Cosminexus V11 BPM/ESB基盤 サービスプラットフォーム メッセージ

操作書

3021-3-J47-50

前書き

対象製品

マニュアル「アプリケーションサーバ & BPM/ESB基盤 概説」の前書きの対象製品の説明を参照してください。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，Cosminexus，HiRDB，OpenTP1，TPBroker，uCosminexusは，株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Apache(R)，Apache Kafka(R)，およびKafka(R)は，Apache Software Foundationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Eclipseは，Eclipse Foundation, Inc.の商標です。

Microsoft，Windows，Windows Serverは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

Oracle(R)，Java，MySQL及びNetSuiteは，Oracle，その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

Eclipseは，開発ツールプロバイダのオープンコミュニティであるEclipse Foundation, Inc.により構築された開発ツール統合のためのオープンプラットフォームです。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

本ソフトウェアに含まれる第三者ソフトウェアに関する情報を次に示します。

第三者ソフトウェア：Trang

著作権者：Thai Open Source Software Center Ltd

当該ソフトウェアのライセンス条文：以下の通り。

Copyright (c) 2002, 2003, 2008 Thai Open Source Software Center Ltd

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Thai Open Source Software Center Ltd nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

発行

2024年 2月 3021-3-J47-50

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2020, 2024, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容(3021-3-J47-50) uCosminexus Service Architect 11-40，uCosminexus Service Platform 11-40

追加・変更内容

変更個所

Service PlatformおよびService Architectから次の適用OSを削除した。

Windows Server 2019 Standard

Windows Server 2019 Datacenter

−

スケジュール駆動受付に関するメッセージを追加した。

1.1.1，2.15

メッセージング基盤に関するメッセージに，次のメッセージを追加した。

KDEC05213-I，KDEC05214-E，KDEC05215-W，KDEC10106-W，KDEC11401-I，KDEC11402-I，KDEC11403-E，KDEC11404-I，KDEC11405-E，KDEC11406-E，KDEC11407-W，KDEC11408-E，KDEC11409-E，KDEC11410-E，KDEC11411-I，KDEC11412-E，KDEC11413-E

2.1

ビジネスプロセス基盤に関するメッセージに，次のメッセージを追加した。

KDEC20098-E

2.2

データ変換基盤に関するメッセージに，次のメッセージを追加した。

KDEC50400-I，KDEC51903-E，KDEC52000-W

2.3

DBアダプタに関するメッセージで，次のメッセージを追加した。

KDEC60004-I，KDEC60005-E，KDEC60006-W

2.4

DBアダプタに関するメッセージで，次のメッセージを変更した。

KDEC60001-E，KDEC66000-E，KDEC66001-E，KDEC66003-E，KDEC66004-E，KDEC66007-E

2.4

TP1アダプタに関するメッセージで，次のメッセージを追加した。

KDEE11046-E，KDEE11047-I，KDEE11048-I，KDEE11049-E

2.16

Message Queueアダプタに関するメッセージで，次のメッセージを追加した。

KDEH30008-E，KDEH30009-I

2.19

HCSC-Managerに関するメッセージで，次のメッセージを追加した。

KEOS52363-E，KEOS52364-E，KEOS52365-E

2.29

HCSC-Managerに関するメッセージで，次のメッセージを変更した。

KEOS52011-I，KEOS52012-I，KEOS52207-I，KEOS52208-I

2.29

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルをお読みになる際の前提情報については，マニュアル「アプリケーションサーバ & BPM/ESB基盤 概説」のはじめにの説明を参照してください。

1　メッセージの概要

この章では，サービスプラットフォームで出力されるメッセージの種類と形式，およびエラーメッセージダイアログが出力された場合の注意事項について説明します。

1.1　メッセージの種類と形式

サービスプラットフォームで出力されるメッセージの種類，およびこのマニュアルでのメッセージの記載形式について説明します。

1.1.1　メッセージの種類

サービスプラットフォームで出力されるメッセージは，次に示す種類に分類されます。

表1‒1　メッセージの種類

分類

出力される環境

メッセージID

運用・実行

開発

メッセージング基盤に関するメッセージ

○

−

KDEC00001〜KDEC19999のメッセージ

ビジネスプロセス基盤に関するメッセージ

○

−

KDEC20000〜KDEC39999のメッセージ

データ変換基盤に関するメッセージ

○

−

KDEC40000〜KDEC59999のメッセージ

DBアダプタに関するメッセージ

○

−

KDEC60000〜KDEC79999のメッセージ

ファイル操作アダプタに関するメッセージ

○

−

KDEC80000〜KDEC80399のメッセージ

HTTP受付に関するメッセージ

○

−

KDEC80400〜KDEC80499のメッセージ

メールアダプタに関するメッセージ

○

−

KDEC80500〜KDEC80999のメッセージ

HTTPアダプタに関するメッセージ

○

−

KDEC81000〜KDEC81499のメッセージ

コマンドアダプタに関するメッセージ

○

−

KDEC81500〜KDEC81799のメッセージ

SFTPアダプタに関するメッセージ

○

−

KDEC82000〜KDEC82399のメッセージ

Kafkaアダプタに関するメッセージ

○

−

KDEC82500〜KDEC82999のメッセージ

Kafka受付に関するメッセージ

○

−

KDEC83000〜KDEC83099のメッセージ

gRPC受付に関するメッセージ

○

−

KDEC83100〜KDEC83199のメッセージ

gRPCアダプタに関するメッセージ

○

−

KDEC84000〜KDEC84199のメッセージ

スケジュール駆動受付に関するメッセージ

○

−

KDEC84200〜KDEC84299のメッセージ

TP1アダプタに関するメッセージ

○

−

KDEE10000〜KDEE13999のメッセージ

Object Accessアダプタに関するメッセージ

○

−

KDEF20000〜KDEF30999のメッセージ

ファイルアダプタに関するメッセージ

○

−

KDEG20000〜KDEG30999のメッセージ

Message Queueアダプタに関するメッセージ

○

−

KDEH20000〜KDEH30999のメッセージ

FTPアダプタに関するメッセージ

○

−

KDEK20000〜KDEK30999のメッセージ

SOAPモードの設定に関するメッセージ

−

○

KECK31794〜KECK31799のメッセージ

バイナリフォーマット定義，データ変換，およびメッセージダイアログに関するメッセージ

−

○

KECK72001〜KECK74999のメッセージ

KECT01001〜KECT12999のメッセージ

KECT13100〜KECT91999のメッセージ

データ変換単体テストコマンドに関するメッセージ

−

○

KECT92001〜KECT92999のメッセージ

JSON変換ツールに関するメッセージ

−

○

KECT93001〜KECT93999のメッセージ

OpenAPI仕様書変換ツールに関するメッセージ

−

○

KECT94001〜KECT94999のメッセージ

proto-XMLスキーマ変換時に出力されるメッセージ

−

○

KECT95001〜KECT95999のメッセージ

HCSC-Managerに関するメッセージ

○

−

KEOS50000〜KEOS59999のメッセージ

（凡例）

○：出力されます。

−：該当しません。

1.1.2　メッセージの形式

このマニュアルでは，次に示す形式を基本として説明します。

XXXXnnnnn-Y

メッセージテキスト

メッセージの説明

(S)

サービスプラットフォームの動作

(O)

ユーザの処置

なお，「(S)」および「(O)」はメッセージによって記述しないものもあります。

XXXX

メッセージを出力した環境（開発環境，実行環境，または運用環境）を示すID（プリフィックス）を表します。プリフィックスは英字4文字で示します。

nnnnn

メッセージを出力したプログラムで管理するメッセージ番号を表します。それぞれのメッセージには，5桁の固有の番号が付いています。

Y

メッセージのレベルを表します。メッセージのレベルは英字1文字で示します。

メッセージのレベルを示す文字とその意味を次に示します。

E（Error）

エラーレベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。

このメッセージが出力されたときは，処理を中断します。

W（Warning）

警告レベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。

メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

I（Information）

システムの動作を通知するメッセージです。

このメッセージが出力されたときは，処理を続行，または終了します。

Q（Question）

出力したメッセージに対して，ユーザの応答を通知するメッセージです。

このメッセージが出力されたときは，ユーザの応答を待ちます。

メッセージテキスト

サービスプラットフォームが出力したメッセージテキストを示します。

メッセージの説明

メッセージテキストに対する補足説明を示します。

(S)

サービスプラットフォームの動作を示します。

(O)

ユーザの処置を示します。なお，「保守員に連絡してください」とは，購入時の契約に基づいて，システム管理者が弊社問い合わせ窓口へ連絡することを示します。

1.2　エラーメッセージダイアログが出力された場合の注意事項

エラーメッセージダイアログが出力された場合は，メッセージに従って，入力値や操作方法を見直してください。また，エラーが解決しない場合は，次の項目を見直してください。

1.2.1　全体に関する内容

プログラムの動作環境が正しいか見直してください。必要な動作環境については，次のマニュアルを参照してください。

接続できるデータベースについては，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「7.2　接続できるデータベース」を参照してください。

前提製品については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 基本開発編」の「2.　システムを開発する前に」，およびマニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「2.　システムの構築」を参照してください。

構成ソフトウェアについては，「アプリケーションサーバ システム構築・運用ガイド」の「2.2.1　Application Serverのインストールについて」を参照してください。

製品のセットアップが正しく行われているかを見直してください。必要なセットアップの作業については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 基本開発編」の「2.1　開発環境を使用するためのセットアップ」を参照してください。

Eclipseのeclipse.iniファイルに必要なオプションが指定されているか確認してください。

HCSCTEプラグインが有効になっているか確認してください。

同一マシン上で複数のHCSCTEを使用していないか確認してください。

リリースノートの注意事項を確認してください。

1.2.2　リポジトリに関する内容

インポートするZIPファイルが正しくエクスポートされたものか確認してください。

リポジトリとして指定したディレクトリまたはサービスプラットフォームのインストールディレクトリに，必要な権限が設定されているか見直してください。

リポジトリ内のファイルやディレクトリなどをエクスプローラーなどで参照していないか確認してください。

複数のHCSCTEが同じリポジトリディレクトリを使用していないか確認してください。

リポジトリが，古いバージョンのサービスプラットフォームで作成されたものでないか確認してください。古いバージョンで作成したリポジトリを使用している場合は，リポジトリを作成し直すか，新しいバージョンで作成したリポジトリを使用するようにリポジトリディレクトリを設定してください。

1.2.3　入出力データに関する内容

入力または出力するファイルやディレクトリに，必要な権限が設定されているか見直してください。

入力するデータが，次に示す制限事項に該当していないか確認してください。

制限事項

Webサービス

サービスプラットフォームで利用できる形式のWSDLファイルを入力します。WSDLファイルの形式については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 基本開発編」の「2.6.1　Webサービスを利用したサービス部品の適用範囲」を参照してください。

SessionBean

サービスプラットフォームで利用できる形式のEARファイルを入力します。EARファイルの形式については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 基本開発編」の「2.6.2　SessionBeanを利用したサービス部品の適用範囲」を参照してください。

電文に使用する電文フォーマット

標準電文またはサービス部品電文の電文フォーマットを入力します。電文フォーマットについては，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 基本開発編」の「4.3　電文フォーマット（XMLフォーマット定義ファイル）の作成方法」，またはマニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「3.3　サービスアダプタの内容の定義」を参照してください。

2　メッセージ一覧

この章では，サービスプラットフォームで出力されるメッセージについて説明します。

2.1　KDEC00001〜KDEC19999のメッセージ

この節では，KDEC00001〜KDEC19999のメッセージについて説明しています。

KDEC00001-E

The service request was interrupted. (HCSCCommonID = aa....aa, ServiceRequestID = bb....bb, RootApInfo = cc....cc)

aa....aa：HCSCメッセージ共通ID

サービスリクエスタからの要求ごとに割り当てる識別情報（メッセージ共通ID）を表示します。

bb....bb：サービスリクエストID

HCSCサーバ内の個別のサービス部品呼び出し処理ごとに割り当てられる識別情報（サービスリクエストID）を表示します。

cc....cc：ルートアプリケーション情報

現在のスレッドが保持している性能解析トレースのルートアプリケーション情報（IPアドレス/プロセスID/通信番号）を文字列表現で表示します。

説明

サービス部品呼び出し要求処理は失敗しました。

(S)

サービス部品サービス呼び出し要求を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，このメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度サービス部品呼び出し要求を実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00002-E

There is an error in the service, or an error occurred when calling the service.

説明

サービス部品からエラーが応答されました。または，サービス部品の呼び出しでエラーが発生しました。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

サービスリクエスタに応答されたSOAPエンベロープのFaultメッセージ，例外内のFaultメッセージ，または非同期受付の場合に設定した応答用のキューのメッセージ内のFaultメッセージを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00003-E

There is an error in the business process, or an error occurred when calling the business process.

説明

ビジネスプロセスからエラーが応答されました。または，ビジネスプロセスの呼び出しでエラーが発生しました。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

サービスリクエスタに応答されたSOAPエンベロープのFaultメッセージ，例外内のFaultメッセージ，または非同期受付の場合に設定した応答用のキューのメッセージ内のFaultメッセージを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00005-E

The HCSC server request was interrupted. (request = aa....aa, information = bb....bb)

aa....aa：問い合わせ内容

getServiceInfo：稼働状態確認機能

bb....bb：問い合わせ詳細情報

問い合わせ内容がgetServiceInfoの場合：サービスリクエスタから指定されたパラメタの情報を出力します。

説明

HCSCサーバへの問い合わせ要求は失敗しました。

(S)

HCSCサーバへの問い合わせ要求を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，このメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度HCSCサーバへの問い合わせ要求を実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00010-E

The specified parameter is invalid. (parameter = aa....aa)

aa....aa：パラメタ名

説明

指定されたパラメタは有効な文字列ではありません。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

パラメタに指定した文字列の内容を見直してください。

KDEC00011-E

A required parameter has not been specified. (parameter = aa....aa)

aa....aa：パラメタ名

説明

必須のパラメタが指定されていません。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

必須のパラメタの指定内容を見直してください。

KDEC00012-E

The length of the specified parameter is invalid. (parameter = aa....aa)

aa....aa：パラメタ名

説明

指定されたパラメタの長さが不正です。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

パラメタに指定した文字列の長さを見直してください。

KDEC00013-E

The same parameter has been specified more than once. (parameter = aa....aa)

aa....aa：パラメタ名

説明

同じパラメタが複数回指定されています。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

パラメタを複数指定していないか見直してください。

KDEC00014-E

The specified parameter is invalid. (parameter = aa....aa)

aa....aa：パラメタ名

説明

誤ったパラメタが指定されています。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

パラメタに指定した内容を見直してください。

KDEC00016-E

The specified parameter value is outside the valid range. (parameter = aa....aa)

aa....aa：パラメタ名

説明

指定されたパラメタの値が設定範囲外です。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

パラメタに指定した数値の範囲を見直してください。

KDEC00018-E

The specified parameter differs from the telegram type. (parameter = aa....aa)

aa....aa：パラメタ名

説明

指定されたパラメタの電文タイプは，不正な電文のタイプです。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

パラメタに指定した内容を見直してください。非同期リクエスト受付（MDB(WS-R)）の場合は，パラメタの電文タイプに指定した値と，キューのメッセージ種別が合っているか見直してください。

KDEC00019-E

The specified JMS property is invalid. (property = aa....aa, JMSMessageID = bb....bb)

aa....aa：プロパティ名

bb....bb：JMSMessageID

説明

指定されたプロパティは不正です。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

非同期リクエスト受付（MDB(WS-R)）のキューに指定したプロパティの内容，または型を見直してください。なお，このメッセージは破棄してください。

KDEC00020-E

The specified message type is invalid. (JMSMessageID = aa....aa)

aa....aa：JMSMessageID

説明

指定されたメッセージタイプは不正です。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

非同期リクエスト受付のキューに指定したメッセージ種別を見直してください。なお，このメッセージは破棄してください。

KDEC00021-E

The header part of the DBQueue message has an invalid format. (information = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

非同期リクエスト受付（DBキュー）で，DBキューメッセージのヘッダ部分の形式が不正です。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

DBキューメッセージのヘッダ部分（バイナリデータ）の形式を見直して，再度サービス部品呼び出し要求を実行してください。なお，このメッセージは破棄してください。

KDEC00022-E

The telegram is not an XML schema.

説明

電文はXMLスキーマではありません。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

指定した電文を見直してください。また，サービス部品からの応答の電文を見直してください。障害要因が運用上の問題であった場合は障害要因を取り除いて再度実行してください。なお，このメッセージは破棄してください。

KDEC00023-E

The specified option is invalid. (option = aa....aa)

aa....aa：オプション名

説明

誤ったオプションが指定されています。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

DBキューメッセージのヘッダ部分（バイナリデータ）に指定している内容を見直してください。なお，このメッセージは破棄してください。

KDEC00024-E

Sending the message to the ReplyToQueue failed because an exception was caught. (exception = aa....aa, error message = bb....bb)

aa....aa：例外名

bb....bb：例外詳細メッセージ

説明

例外をキャッチしたため，応答用のキューにメッセージを送信できませんでした。

(S)

応答用のキューへの応答送信を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00025-E

Closing the queue used for sending failed because an exception was caught. (exception = aa....aa, error message = bb....bb)

aa....aa：例外名

bb....bb：例外詳細メッセージ

説明

例外をキャッチしたため，送信用キューをクローズできませんでした。

(S)

応答用のキューへの応答送信を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00026-E

Making the error message for the service requester failed because an exception was caught. (exception = aa....aa, error message = bb....bb)

aa....aa：例外名

bb....bb：例外詳細メッセージ

説明

例外をキャッチしたため，サービスリクエスタへ応答するエラーメッセージを作成できませんでした。

(S)

サービスリクエスタへの応答を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00027-E

Making the error message for the service requester failed because the fault message is invalid.

説明

Faultメッセージの設定者情報が不正な値のため，サービスリクエスタ用のエラーメッセージを作成できませんでした。

(S)

サービスリクエスタへの応答を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00028-E

The detailed information of the fault message is not an XML schema.

説明

Faultメッセージに関する詳細情報がXMLスキーマではありません。

(S)

サービスリクエスタへの応答を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00029-E

A database access error occurred when the execution history was output. (information = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb)

aa....aa：出力タイミング

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

説明

実行履歴の出力でエラーが発生しました。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00030-E

The execution history could not be output because information in the data container was invalid. (information = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb)

aa....aa：出力タイミング

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

説明

データコンテナ内の情報に不正な値があったため，実行履歴情報を出力できませんでした。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00031-W

At the asynchronous request receptor, the response telegram was scrapped because the queue name for ReplyTo was not specified.

説明

非同期標準受付で，応答用のキュー名が指定されていなかったため，応答電文を破棄しました。

(S)

処理を終了します。

KDEC00032-E

The specified JMSMessage payload is invalid. (JMSException = aa....aa)

aa....aa：例外詳細メッセージ

説明

指定されたJMSメッセージのペイロードが不正です。またはJMSExceptionをキャッチしたため処理を続行できませんでした。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

非同期リクエスト受付のキューに指定した電文を見直してください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00033-E

The length of the telegram in the DBQueue is invalid. (information = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

非同期リクエスト受付（DBキュー）のキューに指定した電文の長さが不正です。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

非同期リクエスト受付（DBキュー）のキューに指定した電文の長さを見直してください。

KDEC00034-E

The message could not be sent because a RemoteException was caught. (error message = aa....aa)

aa....aa：例外詳細メッセージ

説明

RemoteExceptionをキャッチしたため，メッセージを送信できませんでした。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00035-E

The message could not be sent because an exception was caught. (exception = aa....aa, error message = bb....bb)

aa....aa：例外名

bb....bb：例外詳細メッセージ

説明

例外をキャッチしたため，メッセージを送信できませんでした。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00036-E

Service requests cannot be accepted because the request receptor status is incorrect. (status = aa....aa)

aa....aa：リクエスト受付状態

1：起動処理中

3：起動失敗状態

4：停止状態

5：停止処理中

6：停止失敗状態

説明

リクエスト受付の状態が不正なため，サービス部品のリクエストを受け付けられません。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

リクエスト受付の状態を確認してください。

KDEC00037-E

The asynchronous WS-R service request was interrupted. (ClientID = aa....aa, JMSMessageID = bb....bb)

aa....aa：クライアントID

bb....bb：JMSMessageID

説明

非同期WS-Rのリクエストが中断されました。

(S)

非同期受付（WS-R）のリクエスト処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00038-E

The asynchronous DBQueue service request was interrupted. (ClientID = aa....aa, JMSMessageID = bb....bb)

aa....aa：クライアントID

bb....bb：JMS_HITACHI_ShqMessageID

説明

非同期DBキューのリクエストが中断されました。

(S)

非同期受付（DBキュー）のリクエスト処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00039-E

Initialization of the User reception service adapter failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, information = cc....cc)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：詳細情報

説明

ユーザ定義受付の初期化に失敗しました。

(S)

ユーザ定義受付の起動を中断します。

(O)

ユーザ定義受付の起動に失敗しました。InformationがメッセージIDの場合は，そのIDが指しているエラーメッセージをログファイルから参照して，そのエラーログの原因を特定してください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。Informationが例外名，または障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00040-E

An attempt to read the file has failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, file name = cc....cc, information = dd....dd)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：ファイル名

dd....dd：詳細情報

説明

ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

ユーザ定義受付の起動を中断します。

(O)

ユーザ定義受付の構成を見直し，cc....ccで指定されたファイルが含まれているか見直してください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00041-E

A value in the definition file is invalid. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, parameter = cc....cc)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：パラメタ名

説明

定義ファイルに指定されているユーザ定義受付の値が不正です。

(S)

ユーザ定義受付の起動を中断します。

(O)

ユーザ定義受付を作成したときに入力した情報を確認してください。情報を修正した場合，ユーザ定義受付を再作成してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00042-E

The specified operation was not found. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, operation name = cc....cc, namespace = dd....dd)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：オペレーション名

dd....dd：名前空間

説明

指定されたオペレーションがありません。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

ユーザ定義受付に対して正しいオペレーション名で要求しているか確認してください。SOAP受付の場合，要求したSOAPメッセージの形式について，正しいオペレーション名，および名前空間で要求しているか確認してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00043-E

The telegram format is not supported. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, operation name = cc....cc, namespace = dd....dd)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：オペレーション名

dd....dd：名前空間

説明

電文が未サポートの電文形式です。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

ユーザ定義受付に対して正しいメッセージの形式で要求しているか確認してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00044-W

An exception occurred but processing will continue. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, information1 = cc....cc, information2 = dd....dd)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：例外名

dd....dd：例外から取得したメッセージ

説明

リクエスト受付で例外が発生しましたが処理を続行します。

(S)

処理を続行します。

(O)

例外名，例外から取得したメッセージから原因が特定できる場合は，その対処方法に従ってください。ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00045-W

The SOAP 1.2 SOAPFault information will be converted to the SOAP 1.1 format. The response telegram might lack some SOAPFault information. (fault = aa....aa)

aa....aa：SOAP Fault情報

説明

SOAP1.2のSOAP FaultをSOAP1.1形式に変換します。応答電文のSOAP Fault情報が幾つか欠落しているおそれがあります。

(S)

処理を続行します。

(O)

情報の欠落を防ぐには，SOAP1.2のサービス呼び出しで使用する受付をSOAP1.2にしてください。

KDEC00046-E

The specified soap header was not found. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, soap header element name = cc....cc, namespace = dd....dd)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：SOAPヘッダ要素名

dd....dd：名前空間

説明

SOAP受付で，定義ファイルに指定されたSOAPヘッダがありません。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

SOAP受付を作成したときに入力したSOAPヘッダを確認し，正しいSOAPヘッダ要素名，および名前空間で要求しているか確認してください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00047-E

A timeout occurred while calling the service.

説明

サービスの呼び出し中にタイムアウトが発生しました。

(S)

リクエスタにエラー応答を返し，サービスの処理を継続します。

(O)

メッセージログや通信ログを参照して，リクエストの進行状況を確認してください。

障害となった要因を取り除くか，タイムアウト値を見直してください。

KDEC00048-E

A request cannot be executed because there are no free threads.

説明

空きスレッドがないため，リクエストを実行できません。

(S)

処理を中断します。

(O)

ほかのリクエスト処理でタイムアウトが発生しているおそれがあります。次の対処のどれかを実施してください。

タイムアウトの要因を取り除く。

タイムアウト値（urecp-ftp.request-timeout）を見直して，再設定する。

受付の最大インスタンス数（urecp-ftp.pooled-instance.maximum）と最大スレッド数（urecp-ftp.timer-thread.maximum）を見直して，再設定する。

csccompoconfigコマンドを使用して最大インスタンス数を変更している場合は，最大スレッド数（urecp-ftp.timer-thread.maximum）の値が変更後の最大インスタンス数と一致しているかどうかを確認してください。

KDEC00049-W

The number of times the asynchronous request receptor (MDB(WS-R)) acquired the same JMS message from the queue exceeded the limit, and a rollback was performed. (JMSXDeliveryCount = aa....aa, JMSMessageID = bb....bb, RootApInfo = cc....cc)

aa....aa：メッセージ配信試行の回数

bb....bb：JMSMessageID

cc....cc：ルートアプリケーション情報

現在のスレッドが保持している性能解析トレースのルートアプリケーション情報（IPアドレス/プロセスID/通信番号）を文字列表現で表示します。

説明

非同期リクエスト受付（MDB（WS-R））で，キューから取得した同一のJMSメッセージが指定した回数以上ロールバックしました。

(S)

処理を続行します。

(O)

メッセージログファイルおよびこのメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。障害要因がすぐに取り除けない場合は，標準受付を停止してください。

KDEC00050-E

A response message returned from a business process is invalid. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, error message = gg....gg

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：詳細メッセージ

説明

ビジネスプロセスから返されたヘッダ電文が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

詳細メッセージの内容を参照し，ビジネスプロセスから返すヘッダ電文をurecp_soap_attachment_response.xsdの仕様に合わせて訂正してください。

KDEC00051-E

No work folder root folder exists. (root path = aa....aa)

aa....aa：作業フォルダのルートパス

説明

作業フォルダのルートフォルダが存在しません。

(S)

処理を中断します。

(O)

作業フォルダのルートフォルダを作成し，再度実行してください。

KDEC00052-E

An attempt to create a work folder has failed. (work folder path = aa....aa)

aa....aa：作業フォルダのパス

説明

作業フォルダの作成に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージ中に表示されている作業フォルダのパスにディレクトリを作成できない要因を取り除き，再度実行してください。

KDEC00053-E

An attempt to read the file has failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, error message = gg....gg)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：詳細メッセージ

説明

サービスリクエスタに送信するファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

障害の要因を取り除き，再度実行してください。

KDEC00054-E

The host name cannot be resolved. (host name = aa....aa)

aa....aa：ホスト名

説明

ホスト名が解決できませんでした。

(S)

処理を中断します。

(O)

指定されたホスト名が名前解決できるかどうかを確認して，再度実行してください。

KDEC00055-E

An error occurred while the MIME header of an attached file was being analyzed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, error message = gg....gg)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：詳細メッセージ

説明

サービスリクエスタから送信された添付ファイルのヘッダ情報が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

詳細メッセージの内容を参照し，サービスリクエスタから送信する電文を訂正してください。

KDEC00056-E

An error occurred while an attached file was being received. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, error message = gg....gg)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：詳細メッセージ

説明

サービスリクエスタから送信された添付ファイルの受信に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

障害の要因を取り除き，再度実行してください。

KDEC00057-E

A parameter value in the reception definition file is invalid. (parameter = aa....aa, value = bb....bb)

aa....aa：パラメタ名

bb....bb：値

説明

受付定義ファイルのパラメタ値が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

エラーが発生したSOAP受付定義ファイルのパラメタの値を見直し，次のどれかを実行してください。

cscmctlコマンドで定義内容を変更したあと，再度デプロイおよび起動する。

開発環境で定義内容を変更したあと，再度デプロイおよび起動する。

KDEC00058-E

An attempt to read the definition file has failed. (exception = aa....aa, error message = bb....bb)

aa....aa：例外名

bb....bb：例外詳細メッセージ

説明

受付定義ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

障害の要因を取り除き，再度デプロイしてください。

KDEC00059-E

A value in the JSON-XML converter definition file is invalid. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, parameter = cc....cc, value = dd....dd)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：パラメタ名

dd....dd：値

説明

JSON-XML変換定義ファイルの値が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

JSON-XML変換定義ファイルの内容を見直してください。

KDEC00060-E

An attempt convert JSON to XML failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, operation name = cc....cc, telegram type = dd....dd, error message = ee....ee)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：オペレーション名

dd....dd：変換前の電文種別

JSON：JSON形式の電文

XML：XML形式の電文

ee....ee：例外詳細メッセージ

説明

JSON-XML変換に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，このメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。また，指定した電文，およびサービスからの応答の電文を見直してください。

KDEC00061-E

The value specified for an element in the header text is invalid. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, operation name = cc....cc, element name = dd....dd, namespace = ee....ee, value = ff....ff)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：オペレーション名

dd....dd：要素名

ee....ee：名前空間

ff....ff：値

説明

ヘッダ電文に指定した要素の値が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

指定した電文を見直してください。

KDEC00062-E

The service selection definition file does not include any services that match the specified condition. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, file name = cc....cc, condition = dd....dd)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：ファイル名

dd....dd：条件

説明

サービス選択定義ファイルに指定された条件と一致するサービスが見つかりません。

条件には，ユーザ定義受付から呼び出されるサービスの選択に使用する情報が次の形式で出力されます。

[<条件>]

出力情報が複数ある場合はコンマ（,）で区切って出力されます。

[<条件>],[<条件>]…

(S)

処理を中断します。

(O)

サービス選択定義ファイルに指定した値を見直してください。

KDEC00063-E

The conditions for calling a service are not set in the service selection definition file. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, file name = cc....cc)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：ファイル名

説明

サービス選択定義ファイルにサービスを呼び出す条件が設定されていません。

(S)

処理を中断します。

(O)

サービス選択定義ファイルにサービスを呼び出す条件を指定してください。

KDEC00064-E

The service selection definition file includes an invalid property. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, file name = cc....cc, key name = dd....dd, specified value = ee....ee)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：ファイル名

dd....dd：キー名称

ee....ee：指定値

説明

サービス選択定義ファイルに指定されたプロパティが不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

サービス選択定義ファイルに指定した値を見直してください。

KDEC00351-I

TP1/RPC reception has been initialized. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, information = cc....cc)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：マニフェスト情報

説明

TP1/RPC受付が初期化されました。

(S)

処理を継続します。

KDEC00361-E

Processing will now be canceled because TP1/RPC reception failed to be initialized. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, information = cc....cc, exception = dd....dd, error message = ee....ee)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：マニフェスト情報

dd....dd：例外名

ee....ee：例外詳細メッセージ

説明

TP1/RPC受付の初期化に失敗したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00362-E

Processing will now be canceled because an error occurred during custom reception framework processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, ClientID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, error message = gg....gg, error code = hh....hh)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：クライアント相関ID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：エラーメッセージ

hh....hh：エラーコード

説明

カスタム受付フレームワーク内の処理でエラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルおよびこのメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。

障害要因が運用上の問題であった場合は，再度サービス部品呼び出し要求を実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

また，カスタム受付フレームワーク内の処理で発生したエラーにフォルト情報がある場合，そのフォルト情報（KDEC00371-W）がメッセージログファイルに出力されます。その警告メッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。

KDEC00363-E

Processing will now be canceled because an internal error occurred during custom reception framework processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, ClientID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, exception = gg....gg, error message = hh....hh)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：クライアント相関ID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：例外名

hh....hh：例外詳細メッセージ

説明

カスタム受付フレームワーク内の処理で内部エラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00364-E

Processing will now be canceled because an error occurred during TP1/RPC reception processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, ClientID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, error message = gg....gg, error code = hh....hh)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：クライアント相関ID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：エラーメッセージ

hh....hh：エラーコード

説明

TP1/RPC受付内の処理でエラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルおよびこのメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。

障害要因が運用上の問題であった場合は，再度サービス部品呼び出し要求を実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00365-E

Processing will now be canceled because an internal error occurred during TP1/RPC reception processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, ClientID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, exception = gg....gg, error message = hh....hh)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：クライアント相関ID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：例外名

hh....hh：例外詳細メッセージ

説明

TP1/RPC受付内の処理で内部エラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00366-E

Processing will now be canceled because the length of the response message received from the custom reception framework is invalid. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, ClientID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, length = gg....gg, buffer size = hh....hh)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：クライアント相関ID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：応答電文の長さ

hh....hh：応答電文を格納する領域のサイズ

説明

カスタム受付フレームワークから受け取った応答電文の長さが不正である（応答電文を格納する領域のサイズより大きい）ため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00371-W

This message is fault information regarding the error that occurred in custom reception framework processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, ClientID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, process instance ID = gg....gg, fault code = hh....hh, fault string = ii....ii, fault actor = jj....jj, fault name = kk....kk)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：クライアント相関ID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：プロセスインスタンスID

hh....hh：FaultCode情報

ii....ii：FaultString情報

jj....jj：FaultActor情報

kk....kk：フォルト名（例外名）

説明

カスタム受付フレームワーク内の処理で発生したエラーのフォルト情報です。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00372-W

aa....aa

aa....aa：スタックトレース情報

説明

カスタム受付フレームワーク内の処理またはTP1/RPC受付内の処理で発生したエラーのスタックトレース情報です。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00381-I

FTP reception has been initialized. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

説明

FTP受付が初期化されました。

(S)

処理を継続します。

KDEC00382-E

Processing will now be canceled because FTP reception failed to be initialized. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, exception = cc....cc, error message = dd....dd)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：例外名

dd....dd：例外詳細メッセージ

説明

FTP受付の初期化に失敗したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

障害要因を取り除いてください。

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00383-E

An attempt to read the definition file has failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, definition file path = cc....cc, exception = dd....dd, error message = ee....ee)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：定義ファイルのパス

dd....dd：例外名

ee....ee：例外詳細メッセージ

説明

定義ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

FTP受付コンフィグファイルの指定を確認してください。

また，FTP受付コンフィグファイルに指定した次のファイルを確認してください。

FTP実行許可リスト定義ファイル

FTPコマンド許可リスト定義ファイル

リストコマンドオプション定義ファイル

KDEC00384-E

Processing will now be canceled because an error occurred during custom reception framework processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, error message = gg....gg, error code = hh....hh)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：エラーメッセージ

hh....hh：エラーコード

説明

カスタム受付フレームワーク内の処理でエラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，このメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。

障害要因が運用上の問題であった場合は再度サービス部品呼び出し要求を実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

また，カスタム受付フレームワーク内の処理で発生したエラーにフォルト情報がある場合，そのフォルト情報がメッセージログに出力（KDEC00388-W）されます。その警告メッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。

KDEC00385-E

Processing will now be canceled because an internal error occurred during custom reception framework processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, exception = gg....gg, error message = hh....hh)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：例外名

hh....hh：例外詳細メッセージ

説明

カスタム受付フレームワーク内の処理で内部エラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00386-E

Processing will now be canceled because an error occurred during FTP reception processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, error message = gg....gg, error code = hh....hh)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：エラーメッセージ

hh....hh：エラーコード

説明

FTP受付内の処理でエラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，このメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。

障害要因が運用上の問題であった場合は再度サービス部品呼び出し要求を実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00387-E

Processing will now be canceled because an internal error occurred during FTP reception processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, exception = gg....gg, error message = hh....hh)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：例外名

hh....hh：例外詳細メッセージ

説明

FTP受付内の処理で内部エラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00388-W

This message is fault information regarding the error that occurred in custom reception framework processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, process instance ID = gg....gg, fault code = hh....hh, fault string = ii....ii, fault actor = jj....jj, fault name = kk....kk)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：プロセスインスタンスID

hh....hh：FaultCode情報

ii....ii：FaultString情報

jj....jj：FaultActor情報

kk....kk：フォルト名（例外名）

説明

カスタム受付フレームワーク内の処理で発生したエラーのフォルト情報です。

(S)

処理を中断します。

(O)

直前のエラーメッセージを参照し，障害要因を取り除いてください。

障害要因が運用上の問題であった場合は，FTP受付を再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00391-E

Only sort ID information (and not transfer path information) is contained in the path information specified for a transfer command argument. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, path = gg....gg)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：引数で指定されたパス

説明

転送コマンドの引数で指定されたパス情報に転送先のパスの情報がなく，振分識別子の情報しかありません。

(S)

処理を中断します。

(O)

正しいパスを指定して再度実行してください。

KDEC00392-E

An attempt to create an intermediary file has failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, intermediate file path = gg....gg, exception = hh....hh, error message = ii....ii)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：中間ファイルのパス

hh....hh：例外名

ii....ii：例外詳細メッセージ

説明

中間ファイルの作成に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

障害の要因を取り除き，再度実行してください。

KDEC00393-E

An attempt to acquire transfer data from an FTP client has failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, intermediate file path = gg....gg, exception = hh....hh, error message = ii....ii)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：中間ファイルのパス

hh....hh：例外名

ii....ii：例外詳細メッセージ

説明

FTPクライアントからの転送データ取得に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

障害の要因を取り除き，再度実行してください。

KDEC00394-E

An attempt to send transfer data to an FTP client has failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, intermediate file path = gg....gg, exception = hh....hh, error message = ii....ii)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：中間ファイルのパス

hh....hh：例外名

ii....ii：例外詳細メッセージ

説明

FTPクライアントへの転送データ送信に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

障害の要因を取り除き，再度実行してください。

KDEC00395-E

A response message returned from a business process is invalid. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, error message = gg....gg, response message = hh....hh)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：詳細メッセージ

hh....hh：応答メッセージ

説明

ビジネスプロセスから返された応答電文が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

詳細メッセージの内容を参照し，ビジネスプロセスから返す応答電文を訂正してください。

KDEC00396-E

No work folder root folder exists. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, root path = gg....gg)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：作業フォルダのルートパス

説明

作業フォルダのルートフォルダが存在しません。

(S)

処理を中断します。

(O)

作業フォルダのルートフォルダを作成し，再度実行してください。

KDEC00397-E

An attempt to create a work folder has failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, work folder path = gg....gg)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：作業フォルダのパス

説明

作業フォルダの作成に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージ中に表示されている作業フォルダのパスにディレクトリを作成できない要因を取り除き，再度実行してください。

KDEC00398-W

An attempt to delete a work folder has failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, work folder path = gg....gg)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：作業フォルダのパス

説明

作業フォルダの削除に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

メッセージ中に表示されている作業フォルダのパスのディレクトリを削除できない要因を取り除き，運用コマンドを使用して作業フォルダを削除してください。

KDEC00399-E

Access to FTP reception has been denied. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, service name = cc....cc, operation name = dd....dd, RootApInfo = ee....ee, client addr = ff....ff)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：サービス名

dd....dd：サービスオペレーション名

ee....ee：ルートアプリケーション情報

ff....ff：クライアントのIPアドレス

説明

FTP受付はアクセスを拒否しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

必要に応じて，ビジネスプロセスのアクセス制御に関する設定を変更し，FTP受付を再起動したあと，再度実行してください。

KDEC00400-E

FTP reception has not been configured for the requested operations. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, service name = cc....cc, operation name = dd....dd, RootApInfo = ee....ee)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：サービス名

dd....dd：サービスオペレーション名

ee....ee：ルートアプリケーション情報

説明

FTP受付は，要求されたオペレーションのための設定が行われていません。

(S)

処理を中断します。

(O)

要求したオペレーションが正しいか確認してください。必要に応じて，FTP受付に必要なオペレーションの設定を行ってください。

KDEC00401-E

FTP reception denied an FTP command. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, service name = cc....cc, operation name = dd....dd, RootApInfo = ee....ee, FTP command = ff....ff)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：サービス名

dd....dd：サービスオペレーション名

ee....ee：ルートアプリケーション情報

ff....ff：FTPコマンド

説明

FTP受付はFTPコマンドを拒否しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

必要に応じて，FTPコマンド許可リスト定義機能に関する設定を変更し，FTP受付を再起動したあと，再度実行してください。

KDEC00402-E

Neither the -B parameter nor the -A parameter has not been specified for the SITE CSCTHR command. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, service name = cc....cc, operation name = dd....dd, RootApInfo = ee....ee)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：サービス名

dd....dd：サービスオペレーション名

ee....ee：ルートアプリケーション情報

説明

SITE CSCTHRコマンドに-B引数または-A引数が指定されていません。

(S)

処理を中断します。

(O)

SITE CSCTHRコマンドの引数の指定を見直し，再度実行してください。

KDEC00403-E

Asynchronous communication is not supported. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

説明

非同期通信はサポートされていません。

(S)

処理を中断します。

(O)

開発環境で，ユーザ定義受付のオペレーション情報設定項目の通信モデルを同期にし，再度ビジネスプロセスをパッケージしてください。

KDEC00404-W

FTP reception will wait for the request to finish being processed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, client addr = gg....gg)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：クライアントのIPアドレス

説明

FTP受付はリクエストの処理中なので，処理の終了を待ちます。

(S)

処理を続行します。

(O)

KDEC00405-Iメッセージが出力され，処理が終了するのを待ってください。

KDEC00405-I

Processing of the request that FTP reception was waiting on has finished. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, client addr = gg....gg)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：クライアントのIPアドレス

説明

FTP受付が待っていたリクエストの処理が終了しました。

(S)

処理を続行します。

KDEC00406-E

An error occurred during the beginning of a transaction. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, service name = cc....cc, operation name = dd....dd, RootApInfo = ee....ee, exception = ff....ff, error message = gg....gg)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：サービス名

dd....dd：サービスオペレーション名

ee....ee：ルートアプリケーション情報

ff....ff：例外名

gg....gg：例外詳細メッセージ

説明

トランザクションの開始処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00407-E

An error occurred while a transaction was being aa....aa. (reception name = bb....bb, reception ID = cc....cc, RequestID = dd....dd, service name = ee....ee, operation name = ff....ff, RootApInfo = gg....gg, exception = hh....hh, error message = ii....ii)

aa....aa：committedまたはrolled back

bb....bb：受付名

cc....cc：受付ID

dd....dd：リクエストID

ee....ee：サービス名

ff....ff：サービスオペレーション名

gg....gg：ルートアプリケーション情報

hh....hh：例外名

ii....ii：例外詳細メッセージ

説明

トランザクションのコミットまたはロールバック処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00408-W

The FTP reception response message contained an invalid character. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

説明

FTP受付の応答メッセージに使用できない文字が含まれていました。

(S)

メッセージ中の使用できない文字の部分をクエスチョンマーク（?）に置き換えて，処理を続行します。

(O)

必要に応じて，ユーザ電文トレースを取得し，FTP受付の応答電文中に設定されているメッセージを確認してください。

KDEC00409-W

The FTP reception response message is too long. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

説明

FTP受付の応答メッセージの長さが長過ぎます。

(S)

メッセージが1,024文字以内に収まるよう，メッセージの後ろの部分を切り捨てて，処理を続行します。

(O)

必要に応じて，ユーザ電文トレースを取得し，FTP受付の応答電文中に設定されているメッセージを確認してください。

KDEC00410-W

No FTP reception definition file has been specified.

Default values will be used for FTP reception properties. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

説明

FTP受付定義ファイルが指定されていません。FTP受付のプロパティにデフォルト値を適用します。

(S)

処理を継続します。

(O)

必要に応じて，FTP受付にFTP受付定義ファイルを設定してください。

KDEC00411-E

One or more property values specified in the allowed FTP execution list definition file are invalid. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, definition file path = cc....cc, key name = dd....dd, specified value = ee....ee)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：定義ファイルのパス

dd....dd：キー名称

ee....ee：指定値

説明

FTP実行許可リスト定義ファイルに指定したプロパティ値が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

FTP実行許可リスト定義ファイルの指定を確認してください。

タブ文字が不適切な位置に指定されていないかを確認してください。ユーザ名の前後をタブ文字で囲んで指定する場合の開始／終了のタブ文字の関係が正しいかを確認してください。

KDEC00412-E

One or more values specified in the list command options definition file are invalid. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, definition file path = cc....cc, specified value = dd....dd)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：定義ファイルのパス

dd....dd：指定値

説明

リストコマンドオプション定義ファイルに指定した値が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

リストコマンドオプション定義ファイルの指定を確認してください。

オプション文字列に使用できない文字が含まれていないか確認してください。

KDEC00413-E

An attempt to send list data to an FTP client has failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, intermediate file path = gg....gg, exception = hh....hh, error message = ii....ii)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：中間ファイルのパス

hh....hh：例外名

ii....ii：例外詳細メッセージ

説明

FTPクライアントへのリストデータ送信に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

障害の要因を取り除き，再度実行してください。

KDEC00414-W

An attempt to delete a file in a common folder has failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, common folder file path = gg....gg)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：共通フォルダのファイルのパス

説明

共通フォルダのファイルの削除に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

メッセージ中に表示されている共通フォルダのファイルパス上のファイルを削除できない要因を取り除き，運用コマンドを使用して共通フォルダのファイルを削除してください。

KDEC00415-E

An attempt to exclude a file has failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, file path = gg....gg, exception = hh....hh, error message = ii....ii)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：ファイルのパス

hh....hh：例外名

ii....ii：例外詳細メッセージ

説明

ファイルの排他処理に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

障害の要因を取り除き，再度実行してください。

KDEC00421-I

Message Queue reception has been initialized. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

説明

Message Queue受付が初期化されました。

(S)

処理を継続します。

KDEC00423-E

Processing will now be canceled because Message Queue reception failed to be initialized. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, error message = cc....cc)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：例外詳細メッセージ

説明

Message Queue受付の初期化に失敗したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00424-E

The specified message type is invalid. (JMSMessageID = aa....aa)

aa....aa：JMSMessageID

説明

指定されたメッセージタイプは不正です。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

非同期リクエスト受付のキューに指定したメッセージタイプを見直してください。

例外発生時に送られたメッセージが不正な場合は，そのメッセージを破棄してください。

KDEC00425-E

The specified JMSMessage Body is invalid. (JMSMessageID = aa....aa, error message = bb....bb)

aa....aa：JMSMessageID

bb....bb：例外詳細メッセージ

説明

指定されたJMSメッセージのボディが不正です。またはJMSExceptionをキャッチしたため，処理を続行できませんでした。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

非同期リクエスト受付のキューに指定した電文を見直してください。

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00426-E

The asynchronous Message Queue reception service request was interrupted. (JMSMessageID = aa....aa, error message = bb....bb)

aa....aa：JMSMessageID

bb....bb：例外詳細メッセージ

説明

非同期Message Queue受付のリクエストが中断されました。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00441-E

The common folder does not contain the file to be acquired. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, common folder definition name = cc....cc, common folder file path = dd....dd, subfolder file path = ee....ee, name of file to be acquired = ff....ff, monitored folder = gg....gg, monitored subfolder = hh....hh, name of update completion notification file = ii....ii, RootApInfo = jj....jj)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：共通フォルダ定義名

dd....dd：共通フォルダファイルパス

ee....ee：共通フォルダのサブフォルダ

サブフォルダが定義されている場合：共通フォルダのサブフォルダ

サブフォルダが定義されていない場合：null

ff....ff：取得対象ファイル名

gg....gg：監視フォルダファイルパス

hh....hh：監視フォルダのサブフォルダ

サブフォルダが定義されている場合：監視フォルダのサブフォルダ

サブフォルダが定義されていない場合：null

ii....ii：更新完了通知ファイル名

jj....jj：ルートアプリケーション情報

説明

共通フォルダ内に取得対象ファイルが存在しません。

(S)

処理を中断します。

(O)

次のことを確認してください。

共通フォルダ内に取得対象ファイルが存在するかどうか。

取得対象ファイルと更新完了通知ファイルが同一のファイル名かどうか。

サブフォルダを指定している場合，サブフォルダが一致しているかどうか。

KDEC00442-E

Processing will now stop because an error occurred during FileEvent reception processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, client ID = cc....cc, service name = dd....dd, service operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, error message = gg....gg, error code = hh....hh)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：クライアント相関ID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：エラーメッセージ

hh....hh：エラーコード

説明

ファイルイベント受付内の処理でエラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルで，このメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度サービス部品呼び出し要求を実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00443-E

An attempt to create a lock file failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, file path = cc....cc, RootApInfo = dd....dd)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：ロックファイルの作成先ディレクトリ

dd....dd：ルートアプリケーション情報

説明

ロックファイルの作成に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ロックファイルの作成先ディレクトリのアクセス権限を見直してください。

アクセス権限が正しい場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00444-E

An attempt to rename an update completion notification file failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, directory = cc....cc, file name = dd....dd, RootApInfo = ee....ee)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：更新完了通知ファイルの格納先ディレクトリ

dd....dd：更新完了通知ファイル名

ee....ee：ルートアプリケーション情報

説明

更新完了通知ファイルのリネームに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

更新完了通知ファイルの格納先ディレクトリおよび更新完了通知ファイルのアクセス権限を見直してください。アクセス権限が正しい場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00445-W

An attempt to delete an update completion notification file failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, directory = cc....cc, file name = dd....dd, RootApInfo = ee....ee)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：更新完了通知ファイルの格納先ディレクトリ

dd....dd：更新完了通知ファイル名

ee....ee：ルートアプリケーション情報

説明

更新完了通知ファイルの削除に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

必要に応じて更新完了通知ファイルを削除してください。

KDEC00446-E

Processing will now stop because an error occurred during custom reception framework processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, ClientID = cc....cc, service name = dd....dd, service operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, error message = gg....gg, error code = hh....hh)

a....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：クライアント相関ID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：エラーメッセージ

hh....hh：エラーコード

説明

カスタム受付フレームワーク内の処理でエラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルで，このメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度サービス部品呼び出し要求を実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00447-I

FileEvent reception was initialized. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

説明

ファイルイベント受付が初期化されました。

(S)

リクエスト処理を継続します。

KDEC00448-E

Processing will now stop because an attempt to initialize FileEvent reception failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, exception = cc....cc, error message = dd....dd)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：例外名

dd....dd：例外詳細メッセージ

説明

ファイルイベント受付の初期化に失敗したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00449-E

An attempt to read the definition file failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, definition file path = cc....cc, exception = dd....dd, error message = ee....ee)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：定義ファイルのパス

dd....dd：例外名

ee....ee：例外詳細メッセージ

説明

定義ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ファイルイベント受付コンフィグファイルのアクセス権限を見直してください。問題が解決しない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00450-E

Processing will now stop because an internal error occurred during custom reception framework processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, client ID = cc....cc, service name = dd....dd, service operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, exception = gg....gg, error message = hh....hh)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：クライアント相関ID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：例外名

hh....hh：例外詳細メッセージ

説明

カスタム受付フレームワーク内の処理で内部エラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00451-E

Processing will now stop because an internal error occurred during FileEvent reception processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, client ID = cc....cc, service name = dd....dd, service operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, exception = gg....gg, error message = hh....hh)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：クライアント相関ID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：例外名

hh....hh：例外詳細メッセージ

説明

ファイルイベント受付内の処理で内部エラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00452-E

An attempt to lock a file failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, client ID = cc....cc, file path = dd....dd, file name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, exception = gg....gg)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：クライアント相関ID

dd....dd：ファイルの格納先ディレクトリ

ee....ee：ファイル名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：例外名

説明

ファイルの排他処理に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00453-I

The file monitoring function will now start. (monitoring interval = aa....aa, starting delay = bb....bb)

aa....aa：ファイル監視の間隔（分）

bb....bb：ファイル監視の開始を遅らせる時間（分）

説明

ファイル監視機能を開始します。

(S)

処理を続行します。

KDEC00454-W

A FileEvent reception definition file is not specified. The default values will be used for FileEvent reception properties. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

説明

ファイルイベント受付定義ファイルが指定されていません。ファイルイベント受付のプロパティにデフォルト値を適用します。

(S)

処理を継続します。

(O)

必要に応じて，ファイルイベント受付にファイルイベント受付定義ファイルを設定してください。

KDEC00455-E

An attempt to initialize FileEvent reception failed because a required parameter is invalid. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

説明

前提パラメタが不正なためファイルイベント受付の初期化に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバランタイム定義ファイルの「fileevent-reception.monitored-file.enabled」にtrueを設定してください。

KDEC00456-E

The monitored folder does not exist. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, file path = cc....cc, RootApInfo = dd....dd)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：監視フォルダのパス（サブフォルダが定義されている場合はサブフォルダを含む）

dd....dd：ルートアプリケーション情報またはnull

説明

監視フォルダが存在しません。

(S)

処理を中断します。

(O)

存在するディレクトリのパスを指定してください。ディレクトリが存在する場合はアクセス権限を見直してください。

KDEC00457-W

An attempt to initialize the FileEvent trace failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, cause = cc....cc, information = dd....dd)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：発生詳細原因

dd....dd：発生した場所

説明

ファイルイベントトレースの初期化に失敗しました。

(S)

ファイルイベントトレースを出力しない状態で処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00458-E

The common folder does not exist. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, common folder definition name = cc....cc, common folder file path = dd....dd, RootApInfo = ee....ee)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：共通フォルダ定義名

dd....dd：共通フォルダファイルパス（サブフォルダが定義されている場合はサブフォルダを含む）またはnull

ee....ee：ルートアプリケーション情報またはnull

説明

共通フォルダが存在しません。

(S)

処理を中断します。

(O)

共通フォルダファイルパスにディレクトリが存在するかどうか確認してください。共通フォルダファイルパスがnullの場合は，共通フォルダ定義名に該当する定義がHCSCサーバランタイム定義ファイルに設定されているかどうか確認してください。

KDEC00459-E

An attempt to initialize the file monitoring function failed. (exception = aa....aa, error message = bb....bb)

aa....aa：例外名

bb....bb：例外詳細メッセージ

説明

ファイル監視機能の初期化に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバを再起動してください。問題が解決しない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00460-E

The file monitoring function stopped because an error occurred. (exception = aa....aa, error message = bb....bb)

aa....aa：例外名

bb....bb：例外詳細メッセージ

説明

エラーが発生したためファイル監視機能が停止しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバを再起動してください。問題が解決しない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00461-W

Processing to end the FileEvent trace failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, cause = cc....cc, information = dd....dd)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：発生詳細原因

dd....dd：発生した場所

説明

ファイルイベントトレースの終了処理に失敗しました。

(S)

終了処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題かどうか確認してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00462-E

An invalid response message was returned from a business process. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, client ID = cc....cc, service name = dd....dd, service operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, error message = gg....gg, response message = hh....hh)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：クライアント相関ID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：詳細メッセージ

hh....hh：応答メッセージ

説明

ビジネスプロセスから返された応答電文が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

詳細メッセージの内容を参照し，ビジネスプロセスから返す応答電文を訂正してください。

KDEC00463-E

No common folder is defined. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, common folder definition name = cc....cc)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：共通フォルダ定義名

説明

共通フォルダが定義されていません。

(S)

処理を中断します。

(O)

共通フォルダ定義名に該当する定義がHCSCサーバランタイム定義ファイルに設定されているかどうか確認してください。

KDEC00464-E

The common folder does not contain the file to be acquired. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, common folder definition name = cc....cc, common folder file path = dd....dd, subfolder file path = ee....ee, name of file to be acquired = ff....ff, RootApInfo = gg....gg)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：共通フォルダ定義名

dd....dd：共通フォルダファイルパス

ee....ee：共通フォルダのサブフォルダ

サブフォルダが定義されている場合：共通フォルダのサブフォルダ

サブフォルダが定義されていない場合：null

ff....ff：取得対象ファイル名

gg....gg：ルートアプリケーション情報

説明

共通フォルダ内に取得対象ファイルが存在しません。

(S)

処理を中断します。

(O)

共通フォルダ内に取得対象ファイルが存在するかどうか確認してください。サブフォルダを指定している場合はサブフォルダが一致しているかどうか確認してください。

KDEC00465-E

An attempt to rename the file to be acquired failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, directory = cc....cc, file name = dd....dd, RootApInfo = ee....ee)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：取得対象ファイルの格納先ディレクトリ

dd....dd：取得対象ファイル名

ee....ee：ルートアプリケーション情報

説明

取得対象ファイルのリネームに失敗しました

(S)

処理を中断します。

(O)

取得対象ファイルのアクセス権限を見直してください。アクセス権限が正しい場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00466-W

An attempt to delete the file to be acquired failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, directory = cc....cc, file name = dd....dd, RootApInfo = ee....ee)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：取得対象ファイルの格納先ディレクトリ

dd....dd：取得対象ファイル名

ee....ee：ルートアプリケーション情報

説明

取得対象ファイルの削除に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

必要に応じて取得対象ファイルを削除してください。

KDEC00501-E

An error occurred during generation of the history writer.

説明

実行履歴制御の生成でエラーが発生しました。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00502-E

An error occurred during a service location search. (HCSCCommonID = aa....aa)

aa....aa：HCSCメッセージ共通ID

説明

サービス部品のロケーション情報検索でエラーが発生しました。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00503-E

An error occurred in the service routing. (HCSCCommonID = aa....aa)

aa....aa：HCSCメッセージ共通ID

説明

サービス部品のルーティングでエラーが発生しました。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00504-E

An error occurred during generation of the service adapter. (adapter name = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

説明

サービスアダプタまたはビジネスプロセスの生成でエラーが発生しました。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00505-E

An error occurred during output of the history writer. (information1 = aa....aa, information2 = bb....bb, HCSCCommonID = cc....cc)

aa....aa：出力タイミング

before：実行前

after：実行後

bb....bb：転送先

adapter：アダプタの実行

multicast：同報通知の実行

cc....cc：HCSCメッセージ共通ID

説明

実行履歴の出力でエラーが発生しました。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00506-E

An error occurred during execution of the service adapter. (adapter name = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

説明

サービスアダプタまたはビジネスプロセスの実行でエラーが発生しました。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00508-E

An error occurred during monitoring of the asynchronous queue. (type = aa....aa, queue name = bb....bb)

aa....aa：キューのタイプ

reception：標準受付用キュー

bb....bb：キュー名

説明

非同期キューの監視でエラーが発生しました。

(S)

次のキュー監視処理を続行します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00509-I

Monitoring of the asynchronous queue will now start. (type = aa....aa, timer = bb....bb)

aa....aa：キューのタイプ

reception：リクエスト受付用キュー

bb....bb：監視タイムアウト時間

説明

非同期キューの監視処理を開始しました。

(S)

処理を続行します。

KDEC00510-I

Monitoring of the asynchronous queue ended. (type = aa....aa, result = bb....bb)

aa....aa：キューのタイプ

reception：標準受付用キュー

bb....bb：終了結果

no wait：監視処理なし

normal：正常終了

timeout：監視タイムアウト

cancel：キャンセルによる終了

create QueueConnection error：キューコネクションの生成失敗

説明

非同期キューの監視処理が終了しました。

(S)

処理を終了します。

KDEC00511-I

Cancellation of monitoring of the asynchronous queue ended. (type = aa....aa, result = bb....bb)

aa....aa：キューのタイプ

reception：標準受付用キュー

bb....bb：キューの状態

canceled：キャンセル完了

cancel processing：キャンセル処理中

timeout processing：監視タイムアウト処理中

already stopped：停止済み

no wait：監視していない

説明

非同期キューの監視処理のキャンセルコマンドが終了しました。

(S)

処理を終了します。

KDEC00512-E

An error occurred during cancellation of monitoring of the asynchronous queue. (type = aa....aa)

aa....aa：キューのタイプ

reception：標準受付用キュー

説明

非同期キュー監視処理のキャンセル処理で障害が発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00513-W

Processing will continue though an InterruptedException occurred in the monitoring of the asynchronous queue. (type = aa....aa)

aa....aa：キューのタイプ

reception：標準受付用キュー

説明

非同期キューの監視処理でInterruptedExceptionが発生しましたが，監視処理を継続します。

(S)

処理を続行します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00514-E

An exception occurred. (information = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

create Queue connection：キューコネクションの生成

close Queue connection：キューコネクションのクローズ

ejb remove：EJBオブジェクトの解放

説明

例外が発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00515-E

A RemoteException occurred. (adapter name = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

説明

RemoteExceptionが発生しました。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00516-E

A service request from the DBQueue receptor to the DBQueue adapter cannot be executed.

説明

DBキュー標準受付からDBキューアダプタへサービス部品要求することはできません。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00517-E

A value in the definition file is invalid. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, parameter = cc....cc)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：オペレーション名

情報がオペレーションごとになっている場合：オペレーション名

情報がオペレーションごとになっていない場合：null

cc....cc：パラメタ名

説明

定義ファイルの値が不正です。

(S)

データ変換処理，およびサービス部品呼び出しを中断します。

(O)

ビジネスプロセスを作成したときに入力した情報を確認してください。呼び出したサービス（ビジネスプロセス）の情報を確認してください。情報を修正した場合は，ビジネスプロセスを再作成してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00518-E

The message formats conflict. (adapter name = aa....aa, source FormatID = bb....bb, source message type = cc....cc, destination FormatID = dd....dd, destination message type = ee....ee)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：比較元フォーマットID

cc....cc：比較元メッセージタイプ

XML：XML電文

Binary：Binary電文

NONE：電文なし

UNKNOWN（値）：想定外の電文形式

dd....dd：比較先フォーマットID

ee....ee：比較先メッセージタイプ

XML：XML電文

Binary：Binary電文

NONE：電文なし

UNKNOWN（値）：想定外の電文形式

説明

メッセージの形式が一致しません。

(S)

データ変換処理，およびサービス部品呼び出しを中断します。

(O)

呼び出したビジネスプロセスの情報の電文フォーマットIDを確認してください。データ変換定義，データフォーマット定義を確認してください。また，フォーマットIDがnullの場合は，ユーザ定義受付の設定を確認してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00519-E

The specified data transform definition does not exist. (source FormatID = aa....aa, destination FormatID = bb....bb)

aa....aa：変換前フォーマットID

bb....bb：変換後フォーマットID

説明

指定されたデータ変換定義は存在しません。

(S)

データ変換処理，およびサービス部品呼び出しを中断します。

(O)

データ変換定義，データフォーマット定義を確認してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00520-E

An attempt to transform the data failed. (adapter name = aa....aa, source FormatID = bb....bb, source message type = cc....cc, destination FormatID = dd....dd, destination message type = ee....ee)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：変換前フォーマットID

cc....cc：変換前メッセージタイプ

XML：XML電文

Binary：Binary電文

ANY：ANY電文

NONE：電文なし

UNKNOWN（値）：想定外の電文形式

dd....dd：変換後フォーマットID

ee....ee：変換後メッセージタイプ

XML：XML電文

Binary：Binary電文

ANY：ANY電文

NONE：電文なし

UNKNOWN（値）：想定外の電文形式

説明

データ変換に失敗しました。

(S)

データ変換処理，およびサービス部品呼び出しを中断します。

(O)

呼び出したサービス部品の情報の電文フォーマットIDを確認してください。データ変換定義，データフォーマット定義を確認してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00521-E

An error occurred during execution of the multicast. (request service name = aa....aa, service name = bb....bb)

aa....aa：リクエスタからの入力サービス名

bb....bb：エラーが発生したサービス名

説明

同報通知の実行中にエラーが発生しました。

(S)

該当サービス部品に対する処理を中断し，同報通知処理を続行します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害となった要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00522-E

The service group status is not running. (service name = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb)

aa....aa：サービス名

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

説明

サービスグループが起動していません。

(S)

該当サービス部品に対する処理を中断し，同報通知処理を続行します。

(O)

該当サービス部品に対するサービスグループを起動してください。またはリクエスト要求時に指定したサービス名を確認して，再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00523-W

The number of started threads is not the same as the specified number of threads. (specified thread number = aa....aa, started thread number = bb....bb)

aa....aa：指定したスレッド数

bb....bb：開始されたスレッド数

説明

指定したスレッド数と異なる数のスレッドが開始されました。

(S)

開始されたスレッド数のまま，処理を続行します。

(O)

メモリが不足しているおそれがあります。空きメモリを増やしたあと，HCSCサーバを再起動してください。問題が解決しない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00524-E

An unexpected exception occurred during parallel-multicast calling. (service group name = aa....aa, information = bb....bb)

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：保守情報

説明

同報通知の並行呼び出し中に，予期しない例外が発生しました。

(S)

同報通知処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00525-E

An error occurred during generation of the message deliverer. (information = aa....aa)

aa....aa：保守情報

説明

配送制御の生成でエラーが発生しました。

(S)

HCSCサーバの起動処理を中断します。

(O)

HCSCサーバランタイム定義ファイルに指定した，同報通知の並行呼び出しのスレッド数を見直して正しい値を指定してください。

指定した値に問題がない場合は，メモリが不足しているおそれがあります。空きメモリを増やしたあと，HCSCサーバを再起動してください。問題が解決しない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00526-E

An error occurred during the rollback of a transaction. (request service name = aa....aa, service name = bb....bb, information = cc....cc)

aa....aa：リクエスタからの入力サービス名

bb....bb：エラーが発生したサービス名

cc....cc：保守情報

説明

同報通知の並行呼び出しで，個々のサービスの呼び出しに対するトランザクションのロールバック中にエラーが発生しました。

(S)

該当サービスに対する処理を中断し，同報通知処理を続行します。

(O)

サービスプラットフォームのトランザクションに関する設定を見直して，HCSCサーバを再起動してください。問題が解決しない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00527-E

An unexpected exception occurred during parallel-multicast calling. (service group name = aa....aa, request service name = bb....bb)

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

説明

同報通知の並行呼び出し中に，予期しない例外が発生しました。

(S)

該当サービスに対する処理を中断し，同報通知処理を続行します。

(O)

サービス名に表示されているサービス呼び出しに関するログおよびトレースを確認して，障害の要因を取り除いてください。障害の要因が運用上の問題であった場合は，再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC00528-E

An error occurred during processing of asynchronous EJB. (process-instance-ID = aa....aa)

aa....aa：プロセスインスタンス識別子

説明

非同期EJBの処理中にエラーが発生しました。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害となった要因が運用上の問題であった場合は再度実行するか，プロセスインスタンスを再実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01001-E

The service was not found in the location information. (service name = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb)

aa....aa：サービス名

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

説明

サービス部品がロケーション情報内に見つかりません。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

サービス（サービスアダプタ，ビジネスプロセスまたはサービスグループ）を配備・起動してください。またはリクエスト要求時に指定したサービス名を確認して，再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01002-E

The adapter status is not running. (adapter name = aa....aa, service name = bb....bb, HCSCCommonID = cc....cc)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：サービス名

cc....cc：HCSCメッセージ共通ID

説明

サービスアダプタまたはビジネスプロセスが起動していません。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

サービス（サービスアダプタまたはビジネスプロセス）を起動してください。またはリクエスト要求時に指定したサービス名を確認して，再度実行してください。障害要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01003-E

The adapter status is not stopping. (adapter name = aa....aa, service name = bb....bb)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：サービス名

説明

サービスアダプタまたはビジネスプロセスが停止していません。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01004-E

The service has already been registered in the location information. (service name = aa....aa)

aa....aa：サービス名

説明

サービス部品はロケーション情報にすでに登録されています。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01005-E

The adapter was not found in the location information. (cluster name = aa....aa, adapter name = bb....bb)

aa....aa：クラスタ名

bb....bb：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

説明

サービスアダプタまたはビジネスプロセスがロケーション情報で見つかりません。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01006-E

Database access based on the location failed.

説明

ロケーションによるデータベースアクセスは失敗しました。

(S)

ロケーション管理の起動処理を中断します。

(O)

データベースへのアクセスで障害が発生しています。メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01007-E

Database access failed. (information = aa....aa)

aa....aa：操作種別

UPDATE：更新

INSERT：登録

SELECT：参照

DELETE：削除

説明

データベースのアクセスに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

データベースアクセスで障害が発生しています。メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01008-E

An invalid value is specified for the location information. (information = aa....aa)

aa....aa：項目

説明

ロケーション情報に不正な値が指定されています。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01009-E

Location information required for the service type is not specified. (service type = aa....aa, information = bb....bb)

aa....aa：サービス部品種類

bb....bb：項目

説明

サービス部品種類に必要なロケーション情報が指定されていません。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01011-E

Location information for the same service name exists in the entered data. (service name = aa....aa)

aa....aa：サービス名

説明

同じサービス名のロケーション情報が入力データ内に存在しています。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01012-I

There is no inquiry information.

説明

照会情報がありません。

(S)

処理を続行します。

KDEC01013-E

Location information for the service name is registered more than once. (service name = aa....aa)

aa....aa：サービス名

説明

サービス名のロケーション情報が複数登録されています。

(S)

処理を中断します。

(O)

データベースを使用する場合，メッセージログファイルを参照し，障害が発生していないかを確認してください。データベースを使用しない場合，メッセージログファイルやOSの障害情報を参照し，障害が発生していないかを確認してください。障害が発生している場合は，障害に対して対策を行ってください。障害要因が運用上の問題であった場合は，再度実行してください。障害要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01015-W

Adapter creation failed because the location information and adapter status are incorrect. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

説明

ロケーション情報と，サービスアダプタまたはビジネスプロセスの状態が不正なため，サービスアダプタまたはビジネスプロセスの生成に失敗しました。

(S)

処理を継続します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01016-E

The service was not found in the location information. (service name = aa....aa)

aa....aa：サービス名

説明

サービス部品がロケーション情報内に見つかりません。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01017-E

Location information is invalid.

説明

ロケーション情報が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

データベースを使用する場合，メッセージログファイルを参照し，データベースに障害が発生していないかを確認してください。データベースを使用しない場合，メッセージログファイルやOSの障害情報を参照し，ファイルの入出力に関する障害などが発生していないかを確認してください。障害が発生している場合は，それぞれの障害に対して対策を行い，HCSCサーバを再起動してください。問題が解決しない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01018-E

The service group status is not running. (service group name = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb)

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

説明

サービスグループが起動していません。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

サービスグループを起動してください。またはリクエスト要求時に指定したサービスグループ名を確認して，再度実行してください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01019-E

The reception was not found in the reception information. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

説明

リクエスト受付がロケーション情報内に見つかりません。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01020-E

The reception information for the same reception name already exists in the entered data. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

説明

同じ受付名，および受付IDのリクエスト受付情報が入力データ内に存在しています。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01021-E

The reception has already been registered in the reception information. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

説明

リクエスト受付はロケーション情報にすでに登録されています。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01022-E

The reception was not found in the reception information. (reception ID = aa....aa)

aa....aa：受付ID

説明

受付IDがロケーション情報で見つかりません。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01023-E

The reception has not stopped. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

説明

リクエスト受付が停止していません。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01024-E

The reception name of the reception corresponding to the service is registered more than once. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

説明

サービス部品に対応するリクエスト受付の受付名が2つ以上存在しています。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01025-E

An attempt to access location information has failed.

説明

ロケーション情報のアクセスに失敗しました。

(S)

ロケーション管理の起動処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルやOSの障害情報を参照し，ファイルの入出力に関する障害が発生していないかを確認してください。障害が発生している場合は，障害に対して対策を行い，HCSCサーバを再起動してください。問題が解決しない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01026-E

An attempt to access location information has failed. (information = aa....aa)

aa....aa：操作種別

UPDATE：更新

INSERT：登録

SELECT：参照

DELETE：削除

説明

ロケーション情報の操作に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルやOSの障害情報を参照し，ファイルの入出力に関する障害が発生していないかを確認してください。障害が発生している場合は，障害に対して対策を行い，HCSCサーバを再起動してください。問題が解決しない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01501-E

An error was detected in the routing information. (service group name = aa....aa)

aa....aa：サービスグループ名

説明

ルーティング情報の不正を検知しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

データベースを使用する場合，メッセージログファイルを参照し，データベースに障害が発生していないかを確認してください。データベースを使用しない場合，メッセージログファイルやOSの障害情報を参照し，ファイルの入出力に関する障害などが発生していないかを確認してください。障害が発生している場合は，それぞれの障害に対して対策を行い，HCSCサーバを再起動してください。問題が解決しない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01502-E

An error occurred during initialization of environment for parsing the routing definition XML.

説明

ルーティング定義XMLの解析環境の生成でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください，障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01503-E

The service cannot be determined from the routing. (service group name = aa....aa)

aa....aa：サービスグループ名

説明

ルーティングによってサービス部品を決定できません。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01504-E

An exception occurred in the rule class. (class name = aa....aa, rule kind = bb....bb)

aa....aa：例外が発生した実装クラス名（標準提供の場合は表示名）

bb....bb：ルール種別（Standard）

説明

ルール実装クラスで例外が発生しました。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01505-E

An error occurred during checking of the routing definition. (information = aa....aa)

aa....aa：エラーを検知したタグ名，またはエラー内容

There is too much service group nesting.：サービスグループのネスト数オーバー

RuleType and RuleOrder combination.：ルール属性指定順が不正

The file data length is invalid.：ルーティング定義XMLの長さ不正（入力がnull，またはサイズが0）

A different type of service group is nested. (ServiceGroupName = <サービスグループ名>)：<サービスグループ名>は異なるサービスグループのネストです

All services tries to be deleted.：すべてのサービス部品が削除されようとしました

説明

ルーティング定義の妥当性チェックでエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01506-E

The rule class was not found. (class name = aa....aa, rule kind = bb....bb)

aa....aa：例外が発生した実装クラス名（標準提供の場合は表示名）

bb....bb：ルール種別（Standard）

説明

ルール実装クラスが見つかりません。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01507-E

The service group was not found. (service group name = aa....aa)

aa....aa：サービスグループ名

説明

サービスグループが見つかりません。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01508-E

The service group already exists. (service group name = aa....aa)

aa....aa：サービスグループ名

説明

サービスグループがすでに存在します。

(S)

処理を中断します。

(O)

ロケーション情報を確認し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01509-E

A database access error occurred. (service group name = aa....aa, information1 = bb....bb, information2 = cc....cc)

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：操作種別

INSERT：登録

DELETE：削除

UPDATE：更新

cc....cc：データベース種別

Location：ロケーションデータベース

Routing：ルーティングデータベース

説明

ルーティング制御によってデータベースのアクセスでエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

データベースのアクセスで障害が発生しています。メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01510-E

The service group was not found in the location information. (service group name = aa....aa)

aa....aa：サービスグループ名

説明

サービスグループがロケーション情報内に見つかりません。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01511-E

The service group is running. (service group name = aa....aa)

aa....aa：サービスグループ名

説明

サービスグループが起動状態です。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01512-E

The service group has stopped. (service group name = aa....aa)

aa....aa：サービスグループ名

説明

サービスグループが停止状態です。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01513-E

An IO error occurred. (information = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

ルーティング制御でI/Oエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01514-E

An error occurred in the environment for parsing the routing definition XML. (exception = aa....aa, error message = bb....bb)

aa....aa：例外名

bb....bb：例外詳細メッセージ

KECXで始まるメッセージの場合は，ルーティング定義XMLに誤りがあることがあります。

説明

ルーティング定義XMLの解析環境でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KECXで始まるメッセージの場合は，マニュアル「アプリケーションサーバ メッセージ(構築／運用／開発用)」の「11.　KECX（XML Processorが出力するメッセージ）」を参照してください。KECX06025-Eメッセージ，およびKECX06028-Eメッセージの場合は，不正と表示されているタグを見直してください。

KDEC01515-E

An information error was detected. (service group name = aa....aa, information1 = bb....bb, information2 = cc....cc)

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：操作種別

DELETE：削除

cc....cc：情報種別

Routing：ルーティング情報

説明

サービスグループ定義の情報の不正を検知しました。

(S)

処理を継続します。

(O)

データベースを使用する場合，メッセージログファイルを参照し，データベースに障害が発生していないかを確認してください。データベースを使用しない場合，メッセージログファイルやOSの障害情報を参照し，ファイルの入出力に関する障害が発生していないかを確認してください。障害が発生している場合は，それぞれの障害に対して対策を行い，HCSCサーバを再起動してください。問題が解決しない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01516-E

The rule class response is invalid. (class name = aa....aa, rule kind = bb....bb, input array count = cc....cc, output array count = dd....dd)

aa....aa：例外が発生した実装クラス名（標準提供の場合は表示名）

bb....bb：ルール種別（Standard）

cc....cc：入力配列数またはnull

dd....dd：出力配列数またはnull

説明

ルール実装クラスの応答が不正です。

(S)

リクエスト処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC01517-E

The type of specified service group is invalid. (service group name = aa....aa, service group type = bb....bb)

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービスグループ種別

Rule：ルーティングルール

Multicast：同報通知

説明

指定されたサービスグループの種別が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

指定した種別のサービスグループで操作できない処理をしているおそれがあります。サービスグループの種別と処理内容を確認してください。

KDEC01518-E

The specified service already exists in the service group. (service group name = aa....aa, service name = bb....bb)

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

説明

指定されたサービスはすでにサービスグループの中に存在します。

(S)

処理を中断します。

(O)

指定したサービスグループ名に存在しないサービス名を指定し，再度実行してください。

KDEC01519-E

The specified service was not found in the service group. (service group name = aa....aa, service name = bb....bb)

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

説明

指定されたサービスはサービスグループの中に存在しません。

(S)

処理を中断します。

(O)

指定したサービスグループ名に存在するサービス名を指定し，再度実行してください。

KDEC01520-W

The service group has stopped because of an invalid parameter. (service group name = aa....aa, parameter = bb....bb)

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：パラメタ名

説明

パラメタが不正なため，サービスグループを停止しました。

(S)

処理を継続します。

(O)

サービスグループの種別に同報通知の並行呼び出しが設定されているサービスグループを開始した状態で，HCSCサーバランタイム定義ファイルのmulticast-parallel-thread-countプロパティの値を0に変更したおそれがあります。サービスグループの種別とプロパティの値を確認して，HCSCサーバランタイム定義ファイルのmulticast-parallel-thread-countプロパティの値を修正し，HCSCサーバを再起動してください。

KDEC01521-E

The service group could not start because of an invalid parameter. (service group name = aa....aa, parameter = bb....bb)

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：パラメタ名

説明

パラメタが不正なため，サービスグループを開始できません。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバランタイム定義ファイルのmulticast-parallel-thread-countプロパティに0を指定した場合，サービスグループの種別に同報通知の並行呼び出しが設定されているサービスグループは開始できません。サービスグループの種別とプロパティの値を確認して，HCSCサーバランタイム定義ファイルのmulticast-parallel-thread-countプロパティの値を修正してください。そのあと，HCSCサーバを再起動して，コマンドを再度実行してください。

KDEC01522-E

A data access error occurred. (service group name = aa....aa, information1 = bb....bb, information2 = cc....cc)

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：操作種別

UPDATE：更新

INSERT：登録

DELETE：削除

cc....cc：情報種別

Location：ロケーション情報

Routing：ルーティング情報

説明

ルーティング制御によるデータのアクセスでエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルやOSの障害情報を参照し，ファイルの入出力に関する障害などが発生していないかを確認してください。障害が発生している場合は，障害に対して対策を行い，HCSCサーバを再起動してください。問題が解決しない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC02001-E

Database access based on the execution history failed.

説明

実行履歴によるデータベースのアクセスは失敗しました。

(S)

実行履歴情報の採取，照会，または削除処理を中断します。

(O)

データベースアクセスで障害が発生しています。メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC02002-W

An attempt to obtain the execution history has failed. (information = aa....aa)

aa....aa：実行履歴の項目

説明

実行履歴情報取得に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC02003-E

The execution history could not be inserted into the database.

説明

実行履歴情報を，データベースに追加できません。

(S)

実行履歴の採取処理を中断します。

(O)

データベースアクセスで障害が発生しています。メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC02004-E

The execution history could not be fetched from the database.

説明

実行履歴情報を，データベースから照会できません。

(S)

実行履歴の照会処理を中断します。

(O)

データベースアクセスで障害が発生しています。メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC02005-E

The execution history could not be deleted from the database.

説明

実行履歴情報を，データベースから削除できません。

(S)

実行履歴の削除処理を中断します。

(O)

データベースアクセスで障害が発生しています。メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC02501-E

A service call was interrupted by a data operation error. (adapter name = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb, ServiceRequestID = cc....cc, information = dd....dd)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

cc....cc：サービスリクエストID

dd....dd：原因となったエラーのメッセージID

説明

電文のデータ操作エラーのため，サービス部品呼び出しを中断しました。

(S)

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

サービス部品呼び出しでエラーが発生しています。メッセージIDが指しているエラーメッセージをログファイルから参照して，そのエラーログの原因を特定してください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC02502-E

A service call was interrupted by an invalid parameter. (adapter name = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb, ServiceRequestID = cc....cc, information = dd....dd)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

cc....cc：サービスリクエストID

dd....dd：原因となったエラーのメッセージID

説明

アダプタ定義，またはリクエスタからの引数が不正なため，サービス部品呼び出しを中断しました。

(S)

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

サービス部品呼び出しでエラーが発生しています。メッセージIDが指しているエラーメッセージをログファイルから参照して，そのエラーログの原因を特定してください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC02503-E

A service call was interrupted by an exception in internal processing. (adapter name = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb, ServiceRequestID = cc....cc, information = dd....dd)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

cc....cc：サービスリクエストID

dd....dd：原因となったエラーのメッセージID

説明

内部処理で例外が発生したため，サービス部品呼び出しを中断しました。

(S)

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

サービス部品呼び出しでエラーが発生しています。メッセージIDが指しているエラーメッセージをログファイルから参照して，そのエラーログの原因を特定してください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC02504-E

A service call was interrupted by an unexpected error. (adapter name = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb, ServiceRequestID = cc....cc, information1 = dd....dd, information2 = ee....ee)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

cc....cc：サービスリクエストID

dd....dd：原因となった例外名

例外が発生した場合：原因となった例外名

例外が発生しなかった場合：null

ee....ee：詳細情報

例外が発生した場合：例外から取得したメッセージ

例外が発生しなかった場合：詳細情報

説明

想定外エラーのため，サービス部品呼び出しを中断しました。

(S)

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC02511-E

Initialization of the service adapter failed. (adapter name = aa....aa, information = bb....bb)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：原因となったエラーのメッセージID，または例外名

説明

サービスアダプタの初期化に失敗しました。

(S)

サービスアダプタの起動に失敗します。

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

サービスアダプタの起動に失敗しました。InformationがメッセージIDの場合は，そのIDが指しているエラーメッセージをログファイルから参照して，そのエラーログの原因を特定してください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。Informationが例外名，または障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC02512-E

An attempt to obtain the service adapter name has failed. (information = aa....aa)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのルックアップ名

説明

サービスアダプタまたはビジネスプロセスのルックアップ名の取得に失敗しました。

(S)

サービスアダプタの起動に失敗します。

(O)

ネーミングサーバの設定を見直してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC02513-E

An attempt to read the file has failed. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, information = cc....cc)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：ファイル名

cc....cc：詳細情報

説明

ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

サービスアダプタの起動に失敗します。

サービス呼び出しを中断します。

(O)

サービスアダプタの構成を見直し，File nameで指定されたファイルが含まれているか見直してください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC02514-E

A value in the definition file is invalid. (adapter name = aa....aa, operation name =bb....bb, parameter = cc....cc)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：オペレーション名

情報がオペレーションごとになっている場合：オペレーション名

情報がオペレーションごとになっていない場合：null

cc....cc：パラメタ名

説明

定義ファイルの値が不正です。

(S)

サービスアダプタの起動に失敗します。

(O)

サービスアダプタを作成したときに入力した情報を確認してください。呼び出したサービス部品の情報を確認してください。情報を修正した場合，サービスアダプタを再作成してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC02515-E

A value in the WSDL file is invalid. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, parameter = cc....cc)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：オペレーション名

情報がオペレーションごとになっている場合：オペレーション名

情報がオペレーションごとになっていない場合：null

cc....cc：パラメタ名

説明

WSDLファイルの値が不正です。

(S)

サービスアダプタの起動に失敗します。

(O)

呼び出したサービス部品の情報を確認してください。情報を修正した場合，サービスアダプタを再作成してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC02516-E

The specified operation was not found. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：オペレーション名

説明

指定されたオペレーションがありません。

(S)

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

呼び出したオペレーション情報を確認して再度実行します。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC02517-E

An attempt to transform the data failed. (adapter name = aa....aa, source FormatID = bb....bb, source message type = cc....cc, destination FormatID = dd....dd, destination message type = ee....ee)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：変換前フォーマットID

cc....cc：変換前メッセージタイプ

XML：XML電文

Binary：バイナリ電文

NONE：電文なし

UNKNOWN（値）：想定外の電文形式

dd....dd：変換後フォーマットID

ee....ee：変換後メッセージタイプ

XML：XML電文

Binary：バイナリ電文

NONE：電文なし

UNKNOWN（値）：想定外の電文形式

説明

データ変換に失敗しました。

(S)

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

呼び出したサービス部品の情報の電文フォーマットIDを確認してください。データ変換定義，データフォーマット定義を確認してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC02518-E

The message formats conflict. (adapter name = aa....aa, source FormatID = bb....bb, source message type = cc....cc, destination FormatID = dd....dd, destination message type = ee....ee)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：比較元フォーマットID

cc....cc：比較元メッセージタイプ

XML：XML電文

Binary：バイナリ電文

ANY：ANY電文

NONE：電文なし

UNKNOWN（値）：想定外の電文形式

dd....dd：比較先フォーマットID

ee....ee：比較先メッセージタイプ

XML：XML電文

Binary：バイナリ電文

ANY：ANY電文

NONE：電文なし

UNKNOWN（値）：想定外の電文形式

説明

メッセージの形式が一致しません。

(S)

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

呼び出したサービス部品の情報の電文フォーマットIDおよびメッセージタイプを確認してください。または，呼び出したサービス部品が，要求電文がないことを許可しないサービス部品であるおそれがあるため，サービス部品の種類と要求電文を見直してください。データ変換をする場合は，データ変換定義，データフォーマット定義を確認してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC02519-W

An exception occurred but processing will continue. (adapter name = aa....aa, information1 = bb....bb, information2 = cc....cc)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：例外名

cc....cc：例外から取得したメッセージ

説明

サービスアダプタで例外が発生しましたが処理を続行します。

(S)

処理を続行します。

(O)

例外名，例外から取得したメッセージから原因が特定できる場合は，その対処方法に従ってください。ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC02520-E

The specified data transform definition does not exist. (adapter name = aa....aa, source FormatID = bb....bb, destination FormatID = cc....cc)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：変換前フォーマットID

cc....cc：変換後フォーマットID

説明

指定されたデータ変換定義は存在しません。

(S)

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

サービスアダプタを作成した際に指定したフォーマット定義，およびデータ変換定義を確認してください。必要なフォーマット定義，データ変換定義が指定されていなかった場合，データ変換定義を入力し，サービスアダプタを再作成してください。データ変換定義，データフォーマット定義を確認してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC02521-E

The adapter state is invalid. (adapter name = aa....aa, information = bb....bb)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：詳細情報

説明

サービスアダプタで状態不正が発生しました。

(S)

サービスアダプタの起動に失敗します。

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

サービスアダプタを再起動してください。ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC02523-E

An unsupported data conversion was executed. (adapter name = aa....aa, source FormatID = bb....bb, source message type = cc....cc, destination FormatID = dd....dd, destination message type = ee....ee)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：比較元フォーマットID

cc....cc：比較元メッセージタイプ

XML：XML電文

Binary：バイナリ電文

NONE：電文なし

UNKNOWN（値）：想定外の電文形式

dd....dd：比較先フォーマットID

ee....ee：比較先メッセージタイプ

XML：XML電文

Binary：バイナリ電文

NONE：電文なし

UNKNOWN（値）：想定外の電文形式

説明

サポートされていないデータ変換が実行されました。

(S)

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

サービスアダプタでサポートしているデータ変換を確認してください。サービスアダプタを作成した際に指定したフォーマット定義，およびデータ変換定義を確認してください。必要なフォーマット定義，データ変換定義が指定されていなかった場合，データ変換定義を入力し，サービスアダプタを再作成してください。データ変換ディレクトリのデータ変換定義，データフォーマット定義を確認してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC02524-E

An attempt to validate a message has failed. (adapter name = aa....aa, FormatID = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：電文フォーマットID

説明

電文の検証に失敗しました。

(S)

サービス呼び出しを中断します。

(O)

電文フォーマットIDに対応する電文フォーマット定義の検証が失敗しています。送受信する際のユーザ電文が誤っていたり，定義したフォーマット定義が誤っていたりする場合があります。メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。

KDEC02525-W

The property contains an invalid value. The default value will be used. (adapterName = aa....aa, key = bb....bb, specified value = cc....cc, used value = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：キー

cc....cc：定義値

dd....dd：使用する値

説明

クライアント定義ファイルの定義値が不正です。デフォルト値を使用します。

(S)

処理を続行します。

(O)

クライアント定義ファイルの設定値を確認し，修正してください。

KDEC02526-E

A value in the JSON-XML converter definition file is invalid. (adapter name = aa....aa, parameter = bb....bb, value = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：パラメタ名

cc....cc：値

説明

JSON-XML変換定義ファイルの値が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

JSON-XML変換定義ファイルの内容を見直してください。

KDEC02527-E

An attempt convert JSON to XML failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, telegram type = cc....cc, information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：変換前の電文種別

JSON：JSON形式の電文

XML：XML形式の電文

dd....dd：例外から取得したメッセージ

説明

JSON-XML変換に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，このメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。また，指定した電文，およびサービスからの応答の電文を見直してください。

KDEC02528-E

The value specified for an element in the header text is invalid. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, element name = cc....cc, namespace = dd....dd, value = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：要素名

dd....dd：名前空間

ee....ee：値

説明

ヘッダ電文に指定した要素の値が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

指定した電文を見直してください。

KDEC03001-E

A service call was interrupted because a SOAP access error was detected. (adapter name = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb, ServiceRequestID = cc....cc, information = dd....dd)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

cc....cc：サービスリクエストID

dd....dd：例外から取得したメッセージ

説明

SOAPの通信エラーを検知したため，サービス部品呼び出しを中断しました。

(S)

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。次に示す運用上の問題であった場合は再度実行してください。

サービス部品が起動しているか確認してください。

アダプタ生成時に指定したサービス情報が正しいか確認してください。

メッセージログファイルにSOAPのエラー情報が出力されていないか確認してください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC03002-E

A service call was interrupted because an EJB access error was detected. (adapter name = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb, ServiceRequestID = cc....cc, information = dd....dd)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

cc....cc：サービスリクエストID

dd....dd：例外から取得したメッセージ

説明

EJB呼び出しでエラーを検知したため，サービス部品呼び出しを中断しました。

(S)

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。次に示す運用上の問題であった場合は再度実行してください。

サービス部品が起動しているか確認してください。

アダプタ生成時に指定したサービス情報が正しいか確認してください。

メッセージログファイルにEJBのエラー情報が出力されていないか確認してください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC03003-E

A service call was interrupted because an error was detected during asynchronous message sending. (adapter name = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb, ServiceRequestID = cc....cc, information = dd....dd)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

cc....cc：サービスリクエストID

dd....dd：例外から取得したメッセージ

説明

非同期メッセージ送信時にエラーを検知したため，サービス部品呼び出しを中断しました。

(S)

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。次に示す運用上の問題であった場合は再度実行してください。

キューが存在するか確認してください。

キュー属性が正しいか確認してください。

メッセージログファイルにReliable Messagingのエラー情報が出力されていないか確認してください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC03005-E

A service call was interrupted because a custom service access error was detected. (adapter name = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb, ServiceRequestID = cc....cc, error message = dd....dd, code = ee....ee)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

cc....cc：サービスリクエストID

dd....dd：カスタムアダプタ※開発者が設定したエラーメッセージ

設定されている場合：カスタムアダプタ開発者が設定したエラーメッセージ

設定されていない場合：null

ee....ee：カスタムアダプタ開発者が設定したエラーコード

設定されている場合：カスタムアダプタ開発者が設定したエラーコード

設定されていない場合：null

説明

カスタムアダプタ開発者が実装したカスタムプロトコルコンバータからの例外を検知したため，サービス部品呼び出しを中断しました。

(S)

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。エラーメッセージとエラーコードを参照し，カスタムアダプタのマニュアルに従って対処してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

注※

カスタムアダプタとは，汎用カスタムアダプタ，およびカスタムアダプタ開発フレームワークを利用して実装している製品提供のアダプタを示しています。

KDEC03006-E

An undefined error occurred while the web service was executing. (fault code = aa....aa, fault string = bb....bb, fault actor = cc....cc)

aa....aa：受信したSOAP Faultのfaultcodeの値

bb....bb：受信したSOAP Faultのfaultstringの値

cc....cc：受信したSOAP Faultのfaultactorの値

説明

Webサービスの実行中に未定義の例外が発生しました。

(S)

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

Webサービスの実行中にユーザ未定義の障害が発生しました。サービス部品の仕様を見直すか，HCSCサーバランタイム定義のsoapfault-handling-modeの定義を見直すか，Webサービスに送信した電文を見直して再度実行してください。

KDEC03007-E

A service call was interrupted. (HCSCCommonID = aa....aa, ServiceRequestID = bb....bb, RootApInfo = cc....cc)

aa....aa：HCSCメッセージ共通ID

サービスリクエスタからの要求ごとに割り当てる識別情報（メッセージ共通ID）を表示します。

bb....bb：サービスリクエストID

HCSCサーバ内の個別のサービス部品呼び出し処理ごとに割り当てられる識別情報（サービスリクエストID）を表示します。

cc....cc：ルートアプリケーション情報

現在のスレッドが保持している性能解析トレースのルートアプリケーション情報（IPアドレス/プロセスID/通信番号）を文字列表現で表示します。

説明

サービス部品呼び出しを中断しました。

(S)

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，このメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。

KDEC03011-E

The service is not supported. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, parameter = cc....cc)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：オペレーション名

情報がオペレーションごとになっている場合：オペレーション名

情報がオペレーションごとになっていない場合：null

cc....cc：項目

encode-style：SOAPのエンコードスタイル（WebサービスまたはSessionBean）

binding-style：SOAPのバインディングスタイル（WebサービスまたはSessionBean）

Attachment：SOAPの添付ファイルの数（Webサービス）

content-type：SOAPの添付ファイルのコンテントタイプ（Webサービス）

message-type：メッセージタイプ

namespace：名前空間修飾（WebサービスまたはSessionBean）

説明

未サポートのサービスです。

(S)

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

HCSCがサポートするサービスを確認してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC03012-E

The telegram format is not supported. (adapter name = aa....aa, telegram type = bb....bb)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：電文形式

XML：XML電文

Binary：バイナリ電文

NONE：電文なし

UNKNOWN（値）：想定外の電文形式

説明

電文が未サポートの電文形式です。

(S)

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

サービス部品に送信する電文の形式を確認し，再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC03013-E

An attempt to make a telegram failed because an exception occurred. (adapter name = aa....aa, information = bb....bb)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：原因となった例外

説明

例外が発生したため，電文生成に失敗しました。

(S)

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC03014-W

An exception occurred in the protocol converter but processing will continue. (adapter name = aa....aa, information1 = bb....bb, information2 = cc....cc)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：例外名

cc....cc：例外から取得したメッセージ

説明

サービスアダプタで例外が発生しましたが処理を続行します。

(S)

処理を続行します。

(O)

例外名，例外から取得したメッセージから原因が特定できる場合は，その対処方法に従ってください。ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC03015-E

An initialization error occurred in the protocol converter. (adapter name = aa....aa, information = bb....bb)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：原因となった例外名

説明

プロトコルコンバータで初期化エラーが発生しました。

(S)

サービスアダプタのデプロイが失敗します。

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC03016-E

The message type set in the custom adapter is invalid. (adapter name = aa....aa, message type = bb....bb)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：メッセージ形式

XML：XML電文

Binary：バイナリ電文

ANY：ANY電文

NONE：電文なし

UNKNOWN（値）：想定外の電文形式

説明

カスタムアダプタ※で設定されたメッセージタイプが不正です。

(S)

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。

カスタムアダプタの情報を確認し，カスタムプロトコルコンバータが想定した情報と異なっている場合は修正し，アダプタを再作成してください。

指定したメッセージ形式をアダプタのメッセージ形式に合わせて再度実行してください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

注※

カスタムアダプタとは，汎用カスタムアダプタを示しています。

KDEC03017-E

The message has already been stored. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

説明

カスタムプロトコルコンバータでメッセージコンテナにメッセージを設定しようとしましたが，すでにメッセージが設定されていました。

(S)

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。

カスタムアダプタ※開発者は，実装したカスタムプロトコルコンバータ処理を見直してください。

アダプタを再作成してください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

注※

カスタムアダプタとは，汎用カスタムアダプタを示しています。

KDEC03018-E

The message is invalid. (adapter name = aa....aa, information = bb....bb)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：原因となったエラーコード

説明

カスタムプロトコルコンバータでメッセージコンテナに不正なメッセージが設定されました。

(S)

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。

カスタムアダプタ※開発者は，実装したカスタムプロトコルコンバータ処理を見直してください。

アダプタを再作成してください。

メッセージを確認して再度実行してください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

注※

カスタムアダプタとは，汎用カスタムアダプタを示しています。

KDEC03019-E

An unsupported data conversion is defined. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, standard FormatID = cc....cc, service FormatID = dd....dd)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：標準フォーマットID

dd....dd：サービスフォーマットID

説明

サポートされていないデータ変換が定義されています。

(S)

サービスアダプタのデプロイが失敗します。

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

サービスアダプタでサポートしているデータ変換を確認してください。サービスアダプタを作成した際に指定したフォーマット定義，およびデータ変換定義を確認してください。必要なフォーマット定義，データ変換定義が指定されていなかった場合，データ変換定義を入力し，サービスアダプタを再作成してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC03020-E

The custom converter class name is not defined. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

説明

カスタムコンバータのクラス名が定義されていません。

(S)

サービスアダプタのデプロイが失敗します。

(O)

カスタムアダプタ開発フレームワーク用のプロパティファイル(framework_properties.xml)にユーザ実装のクラス名を定義してください。

サービスアダプタを再作成してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC03021-E

An unexpected exception occurred during custom adapter processing. (adapter name = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb, ServiceRequestID =cc....cc, information1 = dd....dd, information2 = ee....ee)

aa....aa：カスタムアダプタのサービスID

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

cc....cc：サービスリクエストID

dd....dd：原因となった例外名またはエラー名

ee....ee：詳細情報（例外またはエラーから取得したメッセージ）

説明

カスタムアダプタの処理中に予期しない例外が発生しました。

(S)

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，カスタムアダプタのサービスIDに表示されているカスタムアダプタのJava実装を開発者に連絡してください。カスタムアダプタが汎用カスタムアダプタ，およびカスタムアダプタ開発フレームワークを利用して実装している製品提供のアダプタの場合は，保守員に連絡してください。

KDEC03022-E

The telegram is invalid. (adapter name = aa....aa, information = bb....bb)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：詳細情報

The telegram is not XML.

The SOAP Body was not found.

The Element inside SOAP Body was not found.

The endpointURL is invalid.

説明

電文が不正です。

(S)

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

サービス部品に送信する電文の形式を確認し，再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC03023-W

An attempt to parse Cookie failed. (adapter name = aa....aa, information1 = bb....bb, information2 = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：原因となった例外名

cc....cc：例外から取得したメッセージ

説明

クッキーのパースに失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

サービス部品から送信されたクッキーに不正な文字列が含まれていないか確認してください。

KDEC03024-E

An undefined error occurred while the web service was executing. (Code = aa....aa, Reason = bb....bb, Role = cc....cc, Node = dd....dd)

aa....aa：受信したSOAP FaultのCodeの値

bb....bb：受信したSOAP FaultのReasonの値

cc....cc：受信したSOAP FaultのRoleの値

dd....dd：受信したSOAP FaultのNodeの値

説明

Webサービスの実行中に未定義の例外が発生しました。

(S)

サービス部品呼び出しを中断します。

(O)

Webサービスの実行中にユーザ未定義の障害が発生しました。サービス部品の仕様を見直すか，HCSCサーバランタイム定義のsoapfault-handling-modeの定義を見直すか，Webサービスに送信した電文を見直してから再度実行してください。

KDEC03025-E

The specified soap header was not found. (adapter name = aa....aa, soap header element name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：SOAPヘッダ要素名

説明

サービスアダプタ定義ファイルに指定されたSOAPヘッダがありません。

(S)

サービス呼び出しを中断します。

(O)

サービスアダプタを作成したときに入力したSOAPヘッダを確認し，正しいSOAPヘッダ要素名，および名前空間で要求しているか確認してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC03026-E

The connection information is set more than once. (adapter name = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb, ServiceRequestID = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

cc....cc：サービスリクエストID

説明

サービス要求時に接続先情報が複数設定されています。

(S)

サービス呼び出しを中断します。

(O)

開発環境のビジネスプロセスで，サービス要求時の接続先情報を1つだけ設定してください。

KDEC03027-E

The service call of the specified connection was stopped. (adapter name = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb, ServiceRequestID = cc....cc, endpointURL = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

cc....cc：サービスリクエストID

dd....dd：エンドポイントURL

説明

指定された接続先のサービス呼び出しを中断しました。

(S)

サービス呼び出しを中断します。

(O)

サービスアダプタ呼び出し時に設定したサービスのエンドポイントURLが正しいか確認してください。

KDEC03028-E

An endpointURL element was not found in the set connection information. (adapter name = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb, ServiceRequestID = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

cc....cc：サービスリクエストID

説明

サービス要求時に設定された接続先情報にendpointURL要素が見つかりません。

(S)

サービス呼び出しを中断します。

(O)

開発環境で接続先情報のendpointURL要素を正しく指定して，再度サービスアダプタをパッケージし直してください。

KDEC03029-W

The host attribute was not found in the set cookie information when a service request was made. (adapter name = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb, ServiceRequestID = cc....cc, cookie information cookie name = dd....dd, cookie information path attribute = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

cc....cc：サービスリクエストID

dd....dd：クッキー情報（クッキー名）

ee....ee：クッキー情報（パス属性）

説明

サービス要求時に設定されたクッキー情報にhost属性が見つかりません。

(S)

処理を続行します。

(O)

ビジネスプロセスのデータ変換定義，およびマッピング定義が正しいか確認してください。

KDEC03030-W

The cookie information specified in the message cannot be sent because it is not the same as the cookie information issued by service being called. (adapter name = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb, ServiceRequestID = cc....cc, cookie information cookie name = dd....dd, cookie information host attribute = ee....ee, cookie information path attribute = ff....ff)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

cc....cc：サービスリクエストID

dd....dd：クッキー情報（クッキー名）

ee....ee：クッキー情報（ホスト属性）

ff....ff：クッキー情報（パス属性）

説明

要求電文で指定されたクッキー情報は，呼び出し先のサービスから発行されたクッキー情報ではないため送信できません。

(S)

処理を続行します。

(O)

呼び出すサービスとクッキー情報のホスト名，およびパスが一致しているか確認してください。ホスト名は完全一致，パス名は前方一致している必要があります。

KDEC03031-E

An error occurred during parsing of the header message. (adapter name = aa....aa, information = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：原因となった例外から取得したメッセージ

説明

ヘッダ電文の解析中にエラーが発生しました。

(S)

サービス呼び出しを中断します。

(O)

例外ログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください

KDEC03032-E

The combination of the specified QName and the header message is invalid. (adapter name = aa....aa, QName1 = bb....bb, QName2 = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：QNameのString表現

cc....cc：ヘッダ電文のルート要素のQNameのString表現

説明

指定されたQNameとヘッダ電文の組み合わせが不正です。

(S)

サービス呼び出しを中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，カスタムアダプタ開発者に連絡してください。

カスタムアダプタ開発者は，実装したプロトコルコンバータの処理を見直し，QNameとヘッダ電文が設定されているか確認してください。設定されている場合は，設定したQNameとヘッダ電文の整合性を確認してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，保守員に連絡してください。

カスタムアダプタの種類が汎用カスタムアダプタ，およびカスタムアダプタ開発フレームワークを利用して実装している製品提供のアダプタの場合は，保守員に連絡してください。

KDEC03033-E

A request message passed from a business process is invalid. (adapter name = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb, ServiceRequestID = cc....cc, RootApInfo = dd....dd, error message = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

cc....cc：サービスリクエストID

dd....dd：ルートアプリケーション情報

ee....ee：詳細メッセージ

説明

ビジネスプロセスから渡された要求電文が不正です。

(S)

サービス呼び出しを中断します。

(O)

詳細メッセージの内容を参照し，ビジネスプロセスから渡すヘッダ電文をadpsoap_attachment_request.xsdの仕様に合わせて訂正してください。

KDEC03034-E

An attempt to read the file has failed. (adapter name = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb, ServiceRequestID = cc....cc, RootApInfo = dd....dd, error message = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

cc....cc：サービスリクエストID

dd....dd：ルートアプリケーション情報

ee....ee：詳細メッセージ

説明

サービス部品に送信するファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

サービス呼び出しを中断します。

(O)

障害の要因を取り除き，再度実行してください。

KDEC03035-E

An attempt to receive an attached file failed because reception settings are not set. (adapter name = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb, ServiceRequestID = cc....cc, RootApInfo = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

cc....cc：サービスリクエストID

dd....dd：ルートアプリケーション情報

説明

ビジネスプロセスから渡されたヘッダ電文に<output-folder-name>がないため，添付ファイルの受信に失敗しました。

(S)

サービス呼び出しを中断します。

(O)

ビジネスプロセスから渡すヘッダ電文をadpsoap_attachment_request.xsdの仕様に合わせて訂正してください。

KDEC03036-E

An error occurred while the MIME header of an attached file was being analyzed. (adapter name = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb, ServiceRequestID = cc....cc, RootApInfo = dd....dd, error message = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

cc....cc：サービスリクエストID

dd....dd：ルートアプリケーション情報

ee....ee：詳細メッセージ

説明

サービス部品から送信された添付ファイルのヘッダ情報が不正です。

(S)

サービス呼び出しを中断します。

(O)

詳細メッセージを参照して，サービス部品から送信する電文を訂正してください。

KDEC03037-E

An error occurred while an attached file was being received. (adapter name = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb, ServiceRequestID = cc....cc, RootApInfo = dd....dd, error message = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

cc....cc：サービスリクエストID

dd....dd：ルートアプリケーション情報

ee....ee：詳細メッセージ

説明

サービス部品から送信された添付ファイルの受信に失敗しました。

(S)

サービス呼び出しを中断します。

(O)

障害の要因を取り除き，再度実行してください。

KDEC04501-E

An attempt to read the HCSC server settings file has failed. (file name = aa....aa)

aa....aa：ファイル名

説明

HCSCサーバの設定情報ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

aa....aaで表示されたファイルが存在するか，または読み込めるファイルか確認してください。

KDEC04502-E

The HCSC server name is invalid. (name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバ名が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

正しいHCSCサーバ名をコマンドに指定してください。

KDEC04503-E

The contents of the HCSC server settings file are invalid. (file name = aa....aa, parameter = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバの設定情報ファイル名

bb....bb：パラメタ名

説明

HCSCサーバの設定情報ファイルの内容が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

aa....aaに示す設定情報ファイル名に指定した設定内容を確認し，修正してから再度実行してください。

KDEC04504-E

The HCSC server initialization failed.

説明

HCSCサーバの初期化処理に失敗しました。

(S)

HCSCサーバの起動を中断します。

HCSCサーバを再起動する場合は，HCSCサーバの起動をリトライすることがあります。

再びHCSCサーバの初期化処理に失敗した場合は，再度このメッセージが出力されます。

(O)

メッセージログファイルを参照して，障害原因を取り除いてから再度実行してください。

KDEC04505-E

Initialization of the HCSC server failed. (cause = aa....aa)

aa....aa：詳細原因

説明

HCSCサーバの初期化に失敗しました。

(S)

サーバの起動を中止します。

(O)

詳細原因に従い障害要因を取り除いてから再度実行してください。

KDEC04506-E

The HCSC server is not running. (status = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ状態

1：起動処理中

2：起動状態

4：停止状態

5：停止処理中

説明

HCSCサーバが起動していません。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバの状態を確認してください。

KDEC04510-E

The reception is not terminating. (status = aa....aa)

aa....aa：標準受付状態

1：起動処理中

2：起動状態

3：起動失敗状態

4：停止状態

5：停止処理中

6：停止失敗状態

説明

標準受付の状態は停止処理中ではありません。

(S)

処理を中断します。

(O)

標準受付の状態を確認してください。

KDEC04511-E

The reception has not stopped. (status = aa....aa)

aa....aa：標準受付状態

1：起動処理中

2：起動状態

3：起動失敗状態

5：停止処理中

6：停止失敗状態

説明

標準受付は停止していません。

(S)

処理を中断します。

(O)

このメッセージが表示されたときに実行していたコマンドによって，対処が異なります。

cscsvstopコマンド実行時

メッセージに表示された標準受付の状態に合わせて対処してください。

標準受付の状態

対処方法

1：起動処理状態

3：起動失敗状態

5：停止処理中

6：停止失敗状態

cscrcptnstopコマンドに-stopfg forceオプションを指定して実行し，標準受付を停止したあと，cscsvstopコマンドを再度実行してください。

2：起動状態

cscrcptnstopコマンドを実行し，標準受付を停止したあと，cscsvstopコマンドを再度実行してください。

cscrcptnstartコマンド実行時

cscrcptnstopコマンドに-stopfg forceオプションを指定して実行し，標準受付を停止したあと，cscrcptnstartコマンドを再度実行してください。

KDEC04512-E

The reception is not starting. (status = aa....aa)

aa....aa：標準受付状態

1：起動処理中

2：起動状態

3：起動失敗状態

4：停止状態

5：停止処理中

6：停止失敗状態

説明

標準受付は開始していません。

(S)

処理を中断します。

(O)

cscrcptnstopコマンドに-stopfg forceオプションを指定して実行し，標準受付を停止してください。

KDEC04513-E

The reception is not terminating.

説明

ユーザ定義受付は停止処理中ではありません。

(S)

処理を中断します。

(O)

ユーザ定義受付の状態を確認してください。

KDEC04514-E

The reception has not stopped.

説明

ユーザ定義受付は停止していません。

(S)

処理を中断します。

(O)

ユーザ定義受付の状態を確認してください。なおHCSCサーバを停止する際は，すべてのユーザ定義受付を停止する必要があります。

KDEC04515-E

The reception is not starting.

説明

ユーザ定義受付は開始していません。

(S)

処理を中断します。

(O)

ユーザ定義受付の状態を確認してください。またはリクエスト受付の開始処理の完了を待ってから再度実行してください。

KDEC04516-E

The specified content is invalid. (file name = aa....aa, information = bb....bb)

aa....aa：ファイル名

bb....bb：詳細情報

説明

ファイル名で指定されたファイルの内容が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

ファイル名で表示したファイルに定義した内容を確認してください。エラーを検出したファイル名がSOAP Fault動作定義ファイルの場合，定義の内容を見直してください。

KDEC04517-E

An attempt to change the HCSC status failed because DB access failed. (type = aa....aa, status = bb....bb)

aa....aa：更新に失敗した状態種別

1：HCSCサーバ状態

2：リクエスト受付状態

bb....bb：更新失敗後の状態

1：起動処理中

2：起動状態

3：起動失敗状態

4：停止状態

5：停止処理中

6：停止失敗状態

説明

データベースアクセスの失敗によって，HCSCサーバの状態（HCSCサーバ，またはリクエスト受付）の更新に失敗しました。

(S)

処理を継続します。

(O)

メッセージログのデータベースアクセス障害エラーを参照して障害要因を取り除いてください。障害を取り除いたあと，次の操作をして状態を回復してください。

HCSCサーバ起動または停止時の失敗の場合

HCSCサーバを強制停止してください。

標準受付開始または停止時の失敗の場合

標準受付を強制停止してください。

KDEC04518-E

The HCSC server cannot be accessed because it is now terminating.

説明

HCSCサーバが停止処理中のため，状態を参照できません。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバの停止処理が終了してから再度実行してください。

KDEC04519-E

The HCSC server cannot be stopped because other commands are executing.

説明

ほかのコマンドが処理を実行しているため，HCSCサーバは停止できません。

(S)

処理を中断します。

(O)

状態表示などのコマンド処理実行中にHCSCサーバ停止コマンドは実行できません。しばらくしてほかのコマンド処理の終了を待ってから再度実行してください。

KDEC04520-E

The HCSC server table version is invalid. (table version = aa....aa, table revision = bb....bb)

aa....aa：テーブルバージョン番号

bb....bb：テーブルリビジョン番号

説明

HCSCサーバのテーブルバージョンは無効です。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバのテーブルバージョンを確認し，不正な場合には再セットアップを実行してください。

KDEC04601-I

The HCSC server has started.

説明

HCSCサーバアプリケーションの起動処理（初期化処理）が完了しました。

(S)

HCSCサーバアプリケーションの開始処理を継続します。

KDEC04602-I

The HCSC server has terminated.

説明

HCSCサーバアプリケーションの終了処理が完了しました。

(S)

HCSCサーバアプリケーションの停止処理を継続します。

KDEC04603-I

The reception has terminated.

説明

HCSCサーバアプリケーションのリクエスト受付の終了処理が完了しました。

(S)

HCSCサーバアプリケーション標準受付の停止処理を継続します。

KDEC04604-I

The reception has started.

説明

HCSCサーバアプリケーションのリクエスト受付の起動処理（初期化処理）が完了しました。

(S)

HCSCサーバアプリケーション標準受付の開始処理を継続します。

KDEC04605-I

Termination (message monitoring) of the reception was canceled.

説明

リクエスト受付の停止処理（メッセージ監視）をキャンセルしました。

(S)

HCSCサーバアプリケーション標準受付の停止処理を継続します。

KDEC04609-E

An attempt to change the HCSC server status has failed. (type =aa....aa, status = bb....bb)

aa....aa：更新に失敗した状態種別

1：HCSCサーバ状態

2：リクエスト受付状態

bb....bb：更新失敗後の状態

1：開始処理中

2：開始

3：開始失敗

4：停止

5：停止処理中

6：停止失敗

説明

HCSCサーバの状態（HCSCサーバ，またはリクエスト受付）の更新に失敗しました。

(S)

処理を継続します。

(O)

データへのアクセスで障害が発生しています。メッセージログファイルを参照し，障害を取り除いたあと，状態を回復するために，次に示す作業を実施してください。

HCSCサーバの起動時または停止時に，状態の更新に失敗した場合

HCSCサーバを強制停止してください。

リクエスト受付の開始時または停止時に，状態の更新に失敗した場合

リクエスト受付を強制停止してください。

KDEC04611-W

The service emulation function was enabled.

説明

サービスのエミュレーション機能が有効になりました。

(S)

処理を継続します。

KDEC04612-E

One or more property values specified in the message definition file are invalid. (log output identifier = aa....aa, property name = bb....bb)

aa....aa：ログ出力識別子

bb....bb：プロパティ名

説明

メッセージ定義ファイルの内容が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージ定義ファイルの内容を確認し，障害要因を取り除いて再度実行してください。

KDEC05001-E

An attempt to open a connection to the database has failed. (reason = aa....aa, SQL state = bb....bb, error code = cc....cc)

aa....aa：例外の説明

bb....bb：例外を識別するコード

cc....cc：SQLExceptionオブジェクトのベンダー固有の例外コード

例外の詳細については，各データベースのエラー情報を参照してください。

説明

データベースへのコネクション接続に失敗しました。

(S)

データベースへのコネクション接続を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。HCSCサーバセットアップ定義ファイルのDB Connectorの指定内容，指定したDB Connectorの設定内容，使用しているJDBCドライバの設定内容，およびデータベースに関する設定を見直して，障害要因を特定してください。

障害要因がKDJE50012-EまたはKFDJ02005-Eの場合は，DB Connectorの属性に設定している<transaction-support>の値がNoTransactionであること，およびHCSCサーバセットアップ定義ファイルのプロパティ（dbcon-nodisplayname）にNoTransactionのDB Connectorが指定されていることを確認してください。

障害要因が運用上の問題であった場合は，再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05002-E

An attempt to close a connection to the database has failed. (reason = aa....aa, SQL state = bb....bb, error code = cc....cc)

aa....aa：例外の説明

bb....bb：例外を識別するコード

cc....cc：SQLException オブジェクトのベンダー固有の例外コード

例外の詳細については，各データベースのエラー情報を参照してください。

説明

データベースとのコネクション解放に失敗しました。

(S)

データベースとのコネクション解放を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。HCSCサーバセットアップ定義ファイルのDB Connectorの指定内容，指定したDB Connectorの設定内容，使用しているJDBCドライバの設定内容，およびデータベースに関する設定を見直して，障害要因を特定してください。

障害要因が運用上の問題であった場合は，再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05003-E

An attempt to retrieve database information has failed. (information ID = aa....aa, table name = bb....bb, reason = cc....cc, SQL state = dd....dd, error code = ee....ee)

aa....aa：情報種別ID

10：HCSC基本情報

30：ロケーション情報

41：ルーティングルールセット（ルールセット定義）情報

51：データ変換ユティリティ（データ変換定義）情報

52：データ変換ユティリティ（フォーマット定義）情報

60：実行履歴情報

70：クラスタ基本情報

71：非同期アダプタ配備情報

80：ビジネスプロセス基本情報

bb....bb：テーブル名

cc....cc：例外の説明

dd....dd：例外を識別するコード

ee....ee：SQLException オブジェクトのベンダー固有の例外コード

例外の詳細については，各データベースのエラー情報を参照してください。

説明

データベースの情報の照会に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。HCSCサーバセットアップ定義ファイルのDB Connectorの指定内容，指定したDB Connectorの設定内容，使用しているJDBCドライバの設定内容，およびデータベースに関する設定を見直して，障害要因を特定してください。

障害要因が運用上の問題であった場合は，再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05004-E

An attempt to update database information has failed. (information ID = aa....aa, table name = bb....bb, reason = cc....cc, SQL state = dd....dd, error code = ee....ee)

aa....aa：情報種別ID

10：HCSC基本情報

30：ロケーション情報

41：ルーティングルールセット（ルールセット定義）情報

51：データ変換ユティリティ（データ変換定義）情報

52：データ変換ユティリティ（フォーマット定義）情報

60：実行履歴情報

70：クラスタ基本情報

bb....bb：テーブル名

cc....cc：例外の説明

dd....dd：例外を識別するコード

ee....ee：SQLException オブジェクトのベンダー固有の例外コード

例外の詳細については，各データベースのエラー情報を参照してください。

説明

データベースの情報の更新に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。HCSCサーバセットアップ定義ファイルのDB Connectorの指定内容，指定したDB Connectorの設定内容，使用しているJDBCドライバの設定内容，およびデータベースに関する設定を見直して，障害要因を特定してください。

障害要因が運用上の問題であった場合は，再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05005-E

An attempt to delete database information has failed. (information ID = aa....aa, table name = bb....bb, reason = cc....cc, SQL state = dd....dd, error code = ee....ee)

aa....aa：情報種別ID

10：HCSC基本情報

30：ロケーション情報

41：ルーティングルールセット（ルールセット定義）情報

51：データ変換ユティリティ（データ変換定義）情報

52：データ変換ユティリティ（フォーマット定義）情報

60：実行履歴情報

70：クラスタ基本情報

71：非同期アダプタ配備情報

bb....bb：テーブル名

cc....cc：例外の説明

dd....dd：例外を識別するコード

ee....ee：SQLException オブジェクトのベンダー固有の例外コード

例外の詳細については，各データベースのエラー情報を参照してください。

説明

データベースの情報の削除に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。HCSCサーバセットアップ定義ファイルのDB Connectorの指定内容，指定したDB Connectorの設定内容，使用しているJDBCドライバの設定内容，およびデータベースに関する設定を見直して，障害要因を特定してください。

障害要因が運用上の問題であった場合は，再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05006-E

An attempt to insert database information has failed. (information ID = aa....aa, table name = bb....bb, reason = cc....cc, SQL state = dd....dd, error code = ee....ee)

aa....aa：情報種別ID

10：HCSC基本情報

30：ロケーション情報

41：ルーティングルールセット（ルールセット定義）情報

51：データ変換ユティリティ（データ変換定義）情報

52：データ変換ユティリティ（フォーマット定義）情報

60：実行履歴情報

70：クラスタ基本情報

71：非同期アダプタ配備情報

bb....bb：テーブル名

cc....cc：例外の説明

dd....dd：例外を識別するコード

ee....ee：SQLException オブジェクトのベンダー固有の例外コード

例外の詳細については，各データベースのエラー情報を参照してください。

説明

データベースの情報の追加に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。HCSCサーバセットアップ定義ファイルのDB Connectorの指定内容，指定したDB Connectorの設定内容，使用しているJDBCドライバの設定内容，およびデータベースに関する設定を見直して，障害要因を特定してください。

障害要因がKDJE50012-EまたはKFDJ02005-Eの場合は，DB Connectorの属性に設定している<transaction-support>の値がNoTransactionであること，およびHCSCサーバセットアップ定義ファイルのプロパティ（dbcon-nodisplayname）にNoTransactionのDB Connectorが指定されていることを確認してください。

障害要因が運用上の問題であった場合は，再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05008-E

An attempt to execute an SQL statement has failed. (reason = aa....aa, SQL state = bb....bb, error code = cc....cc)

aa....aa：例外の説明

bb....bb：例外を識別するコード

cc....cc：SQLException オブジェクトのベンダー固有の例外コード

例外の詳細については，各データベースのエラー情報を参照してください。

説明

データベースへのSQL命令の実行に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は，再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05009-E

An error occurred during rollback of a transaction. (reason = aa....aa, SQL state = bb....bb, error code = cc....cc)

aa....aa：例外の説明

bb....bb：例外を識別するコード

cc....cc：SQLException オブジェクトのベンダー固有の例外コード

例外の詳細については，各データベースのエラー情報を参照してください。

説明

トランザクションのロールバック処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は，再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05010-W

There is a contradiction in information in the database. (information ID = aa....aa, maintenance information = bb....bb)

aa....aa：情報種別ID

10：HCSC基本情報

30：ロケーション情報

41：ルーティングルールセット（ルールセット定義）情報

51：データ変換ユティリティ（データ変換定義）情報

52：データ変換ユティリティ（フォーマット定義）情報

60：実行履歴情報

bb....bb：矛盾が起きているテーブルの保守情報

説明

データベース内の情報で矛盾を検知しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

メッセージログファイルの参照，およびログおよびトレースを採取し，障害要因を取り除いてください。

KDEC05011-E

Database access initialization failed because of an invalid parameter. (parameter = aa....aa, value = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバプロパティのパラメタ名

bb....bb：HCSCサーバプロパティのパラメタ値

説明

パラメタ不正によって，HCSCサーバ未起動時のデータベースアクセス初期化処理に失敗しました。

(S)

データベースへのコネクション接続を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は，再度HCSCサーバの再セットアップを実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05012-E

Database access initialization, before HCSC server startup, failed because loading of the JDBC driver failed. (JDBC name = aa....aa)

aa....aa：JDBCドライバ名

説明

JDBCドライバのロード失敗によって，HCSCサーバ未起動時のデータベースアクセス初期化処理に失敗しました。

(S)

データベースへのコネクション接続を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は，再度HCSCサーバの再セットアップを実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05013-E

Database access initialization, at HCSC server startup, failed because the attempt to obtain the data source failed. (DataSource name = aa....aa)

aa....aa：データソース名

説明

データソースの取得失敗によって，HCSCサーバ起動時のデータベースアクセス初期化処理に失敗しました。

(S)

データベースへのコネクション接続を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は，再度J2EEサーバの再セットアップを実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05014-E

Database access initialization, before HCSC server startup, failed because a required parameter was not specified. (parameter = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバプロパティのパラメタ名

説明

必須のパラメタが指定されていないため，HCSCサーバ未起動時のデータベースアクセス初期化処理に失敗しました。

(S)

データベースへのコネクション接続を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は，再度HCSCサーバの再セットアップを実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05015-E

The database contains no information. (table name = aa....aa)

aa....aa：テーブル名

説明

データベースに情報がありません。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05016-E

An attempt to lock the database failed. (information ID = aa....aa, table name = bb....bb, reason = cc....cc, SQL state = dd....dd, error code = ee....ee)

aa....aa：情報種別ID

70：クラスタ基本情報

71：非同期アダプタ配備情報

bb....bb：テーブル名

cc....cc：例外の説明

dd....dd：例外を識別するコード

ee....ee：SQLExceptionオブジェクトのベンダー固有の例外コード

例外の詳細については，各データベースのエラー情報を参照してください。

説明

データベースのロックに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05101-E

An attempt to setup system management information has failed. (error code = aa....aa, error message = bb....bb)

aa....aa：障害コード

bb....bb：エラーメッセージ

説明

システム管理情報のセットアップに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

障害コードに表示されたメッセージに対応する対策をしたあと，再度システム管理情報をセットアップしてください。

KDEC05102-E

An attempt to initialize system management information has failed. (error code = aa....aa, error message = bb....bb)

aa....aa：障害コード

bb....bb：エラーメッセージ

説明

システム管理情報の初期化に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

障害コードに表示されたメッセージに対応する対策をしたあと，再度HCSCサーバを起動してください。

KDEC05103-E

An attempt to perform unsetup of system management information has failed. (error code = aa....aa, error message = bb....bb)

aa....aa：障害コード

bb....bb：エラーメッセージ

説明

システム管理情報のアンセットアップに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

障害コードに表示されたメッセージに対応する対策をしたあと，再度システム管理情報をアンセットアップしてください。

KDEC05104-E

An attempt to retrieve system management information has failed. (information ID = aa....aa, error code = bb....bb, error message = cc....cc)

aa....aa：情報種別ID

10：HCSC基本情報

30：ロケーション情報

41：ルーティングルールセット（ルールセット定義）情報

51：データ変換ユティリティ（データ変換定義）情報

52：データ変換ユティリティ（フォーマット定義）情報

60：実行履歴情報

70：クラスタ基本情報

71：非同期アダプタ配備情報

bb....bb：障害コード

cc....cc：エラーメッセージ

説明

情報種別IDに表示されているシステム管理情報の参照に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

障害コードに表示されたメッセージに対応する対策をしたあと，再度操作を実行してください。

KDEC05105-E

An attempt to update system management information has failed. (information ID = aa....aa, error code = bb....bb, error message = cc....cc)

aa....aa：情報種別ID

10：HCSC基本情報

30：ロケーション情報

41：ルーティングルールセット（ルールセット定義）情報

51：データ変換ユティリティ（データ変換定義）情報

52：データ変換ユティリティ（フォーマット定義）情報

60：実行履歴情報

70：クラスタ基本情報

bb....bb：障害コード

cc....cc：エラーメッセージ

説明

情報種別IDに表示されているシステム管理情報の更新に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

障害コードに表示されたメッセージに対応する対策をしたあと，再度操作を実行してください。

KDEC05106-E

An attempt to delete system management information has failed. (information ID = aa....aa, error code = bb....bb, error message = cc....cc)

aa....aa：情報種別ID

10：HCSC基本情報

30：ロケーション情報

41：ルーティングルールセット（ルールセット定義）情報

51：データ変換ユティリティ（データ変換定義）情報

52：データ変換ユティリティ（フォーマット定義）情報

60：実行履歴情報

70：クラスタ基本情報

71：非同期アダプタ配備情報

bb....bb：障害コード

cc....cc：エラーメッセージ

説明

情報種別IDに表示されているシステム管理情報の削除に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

障害コードに表示されたメッセージに対応する対策をしたあと，再度操作を実行してください。

KDEC05107-E

An attempt to insert system management information has failed. (information ID = aa....aa, error code = bb....bb, error message = cc....cc)

aa....aa：情報種別ID

10：HCSC基本情報

30：ロケーション情報

41：ルーティングルールセット（ルールセット定義）情報

51：データ変換ユティリティ（データ変換定義）情報

52：データ変換ユティリティ（フォーマット定義）情報

60：実行履歴情報

70：クラスタ基本情報

71：非同期アダプタ配備情報

bb....bb：障害コード

cc....cc：エラーメッセージ

説明

情報種別IDに表示されているシステム管理情報の追加に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

障害コードに表示されたメッセージに対応する対策を実行したあと，再度操作を実行してください。

KDEC05108-W

There is a contradiction in system management information. (information ID = aa....aa, maintenance information = bb....bb)

aa....aa：情報種別ID

10：HCSC基本情報

30：ロケーション情報

31：BPフォーマットID情報

41：ルーティングルールセット（ルールセット定義）情報

51：データ変換ユティリティ（データ変換定義）情報

52：データ変換ユティリティ（フォーマット定義）情報

60：実行履歴情報

bb....bb：矛盾が起きているシステム管理情報の保守情報

説明

情報種別IDに表示されているシステム管理情報内の内容で矛盾を検知しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害が発生していないかを確認してください。障害が発生している場合は，障害に対して対策を行い，HCSCサーバを再起動してください。問題が解決しない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05201-E

The specified directory does not exist. (directory name = aa....aa)

aa....aa：指定したディレクトリ名

説明

HCSCサーバのシステム管理情報を保存する出力先パスに指定したディレクトリが存在しません。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバセットアップ定義ファイルのhcscserver-data-filepathプロパティに指定した内容を確認してください。指定した内容が正しい場合は，指定したディレクトリが存在するか，または指定したディレクトリの構造が正しいかどうかを確認してください。問題が解決したら，再度HCSCサーバのセットアップを実行してください。問題が解決しない場合は，ログ，トレース，およびHCSCサーバセットアップ定義ファイルのhcscserver-data-filepathプロパティに指定したディレクトリを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05202-E

The structure of the specified directory is invalid. (directory name = aa....aa)

aa....aa：指定したディレクトリ名

説明

HCSCサーバのシステム管理情報を保存する出力先パスに指定したディレクトリ内に，同一HCSCサーバ名の情報が存在しています。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバセットアップ定義ファイルのhcscserver-data-filepathプロパティに指定した内容を確認してください。指定した内容が正しい場合は，指定したディレクトリの構造を確認し，不正なディレクトリが存在していないことを確認してください。HCSCサーバをセットアップする前に，すでに同じHCSCサーバ名のディレクトリが作られている場合は，すでに存在しているファイルを退避させたあと，これらのファイルを削除してください。問題を解決したら，再度HCSCサーバのセットアップを実行してください。問題が解決しない場合は，ログ，トレース，およびHCSCサーバセットアップ定義ファイルのhcscserver-data-filepathプロパティに指定したディレクトリを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05203-E

An attempt to perform a file or directory operation has failed. (name = aa....aa, operation = bb....bb)

aa....aa：ファイル名またはディレクトリ名

bb....bb：操作

create：作成

delete：削除

read：参照

write：更新

説明

ファイルまたはディレクトリの操作に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

表示されているファイルまたはディレクトリを確認してください。また，ファイルまたはディレクトリのアクセス権限を確認してください。

該当するファイルまたはディレクトリを再度操作しても問題が解決しない場合は，ログ，トレース，およびHCSCサーバセットアップ定義ファイルのhcscserver-data-filepathプロパティに指定したディレクトリを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05204-E

The record file is invalid. (file name = aa....aa)

aa....aa：ファイルパス

説明

レコードファイルが不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバを再起動して，再度操作を実行してください。問題が解決しない場合は，ログ，トレース，およびHCSCサーバセットアップ定義ファイルのhcscserver-data-filepathプロパティに指定したディレクトリを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05205-E

The index file is invalid. (file name = aa....aa)

aa....aa：ファイルパス

説明

インデックスファイルが不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバを再起動して，再度操作を実行してください。問題が解決しない場合は，ログ，トレース，およびHCSCサーバセットアップ定義ファイルのhcscserver-data-filepathプロパティに指定したディレクトリを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05206-E

An attempt to rename a file or directory failed. (source name = aa....aa, destination name = bb....bb)

aa....aa：変更前ファイルパス

bb....bb：変更先ファイルパス

説明

ファイルまたはディレクトリのリネームに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

変更前ファイルパスに表示されているファイルまたはディレクトリのアクセス権限を確認してください。変更先ファイルパスに表示されているファイルまたはディレクトリが存在する場合は，該当するファイルまたはディレクトリを退避させたあと，このファイルまたはディレクトリを削除してください。そのあと，HCSCサーバを再起動して，再度操作を実行してください。問題が解決しない場合は，ログ，トレース，およびHCSCサーバセットアップ定義ファイルのhcscserver-data-filepathプロパティに指定したディレクトリを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05207-E

The file or directory does not exist. (name = aa....aa)

aa....aa：ファイルパス

説明

ファイルまたはディレクトリが存在しません。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバを再起動して，再度操作を実行してください。問題が解決しない場合は，ログ，トレース，およびHCSCサーバセットアップ定義ファイルのhcscserver-data-filepathプロパティに指定したディレクトリを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05208-E

The file or directory already exists. (name = aa....aa)

aa....aa：ファイルパス

説明

ファイルまたはディレクトリがすでに存在します。

(S)

処理を中断します。

(O)

ファイルパスに表示されているファイルまたはディレクトリが存在する場合，該当するファイルまたはディレクトリを退避したあと，このファイルまたはディレクトリを削除してください。

また，ファイルパスに表示されているファイルが存在するディレクトリにサフィックス名(.old)でバックアップされたファイルが存在する場合は，そのファイル名から.oldを削除してください。

そのあと，HCSCサーバを再起動して，再度操作を実行してください。問題が解決しない場合は，ログ，トレース，およびHCSCサーバセットアップ定義ファイルのhcscserver-data-filepathプロパティに指定したディレクトリを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05209-E

The specified name is not a file. (name = aa....aa)

aa....aa：ファイルパス

説明

指定された名称がファイルではありません。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバを再起動して，再度操作を実行してください。問題が解決しない場合は，ログ，トレース，およびHCSCサーバセットアップ定義ファイルのhcscserver-data-filepathプロパティに指定したディレクトリを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05210-E

The specified name is not a directory. (name = aa....aa)

aa....aa：ファイルパス

説明

指定された名称がディレクトリではありません。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバを再起動して，再度操作を実行してください。問題が解決しない場合は，ログ，トレース，およびHCSCサーバセットアップ定義ファイルのhcscserver-data-filepathプロパティに指定したディレクトリを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05211-E

An attempt to obtain a lock has failed.

説明

ロックの確保に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバに対するほかの操作が完了していない場合があります。ほかの操作が完了したあと，再度操作を実行してください。Component Container管理者を変更したときは，Service Coordinator管理者の変更も完了させていることを確認してください。問題が解決しない場合は，HCSCサーバを再起動してから，再度操作を実行してください。HCSCサーバを再起動しても問題が解決しない場合は，ログ，トレース，およびHCSCサーバセットアップ定義ファイルのhcscserver-data-filepathプロパティに指定したディレクトリを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05212-E

A security exception occurred.

説明

セキュリティ例外が発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

サービスプラットフォームのセキュリティポリシーファイルの内容を確認し，hcscserver-data-filepathプロパティに指定したディレクトリが読み書き可能であることを確認してください。そのあと，HCSCサーバを再起動して，再度操作を実行してください。問題が解決しない場合は，ログ，トレース，およびHCSCサーバセットアップ定義ファイルのhcscserver-data-filepathプロパティに指定したディレクトリを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05213-I

The definition file stored in the execution environment was read successfully. (component name = aa....aa, definition file path = bb....bb)

aa....aa：サービスIDまたは受付ID

bb....bb：ファイルパス

説明

実行環境に配置した独自定義ファイルを読み込みました。

(S)

処理を続行します。

KDEC05214-E

An attempt to read the definition file stored in the execution environment has failed. (component name = aa....aa, definition file path = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスIDまたは受付ID

bb....bb：ファイルパス

cc....cc：例外情報

表示する文字と例外情報の説明を次の表に示します。

例外情報

説明

symbolic link file is invalid

指定されたパスがシンボリックリンクです。

not absolute

指定されたパスが絶対パスではありません。

path is not file

指定されたパスがファイルではありません。

上記以外

例外から取得したメッセージが出力されます。

説明

実行環境に配置した独自定義ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

例外情報を基に原因を取り除いてください。

また，該当するファイルのアクセス権，および別プロセスでの使用を確認してください。

KDEC05215-W

An error occurred while checking the existence of the definition file stored in the execution environment. (component name = aa....aa, definition file path = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスIDまたは受付ID

bb....bb：ファイルパス

cc....cc：例外情報

説明

実行環境に配置した独自定義ファイルの存在確認中にエラーが発生しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

例外情報を基に原因を取り除いてください。

また，該当するファイルのアクセス権，および別プロセスでの使用を確認してください。

KDEC05301-E

An unexpected error occurred in the exclusion management API. (cause = aa....aa)

aa....aa：原因情報

説明

排他管理API内部で予期しないエラーが発生しました。

(S)

例外を通知します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC05302-E

A java.io.FileNotFoundException occurred in the exclusion management API. (file path = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：ファイルフルパス

bb....bb：原因情報

説明

排他管理API内部でjava.io.FileNotFoundExceptionが発生しました。次の要因が考えられます。

対象のファイルが存在しない。

対象のファイルにアクセスできない。

(S)

例外を通知します。

(O)

メッセージ中の原因を参照して，問題を取り除いてください。

KDEC05303-E

An exception occurred while the constructor in the java.io.File. (parent path = aa....aa, child path = bb....bb, cause = cc....cc)

aa....aa：親ディレクトリパス

bb....bb：ファイル名パス

cc....cc：原因情報

説明

java.io.Fileコンストラクタ実行時に例外が発生しました。

(S)

例外を通知します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC05304-E

A directory cannot be specified for the method of the exclusion management API. (file path = aa....aa, method name = bb....bb)

aa....aa：ファイルパス

bb....bb：メソッド名

説明

排他管理APIのメソッドに対して，ディレクトリを指定できません。

(S)

例外を通知します。

(O)

ファイルパスの指定が正しいか確認してください。

KDEC05305-E

A thread interrupted the retry processing of a lock or the creation of a write flag file. (file path = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：ファイルフルパス

bb....bb：原因情報

説明

ロックのリトライ待ち中，または書き込み中フラグファイルの生成中に，スレッド割り込みが発生しました。

(S)

例外を通知します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC05306-E

An exception occurred with getCanonicalPath method in the java.io.File. (file path = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：ファイルフルパス

bb....bb：原因情報

説明

java.io.FileのgetCanonicalPathで例外が発生しました。

(S)

例外を通知します。

(O)

ファイルの指定が正しくありません。ファイルパスを確認してください。

KDEC05307-E

There is an inconsistency between the mode specified when a file was locked and the method that was called. (file path = aa....aa, lock mode = bb....bb, method name = cc....cc)

aa....aa：ファイルフルパス

bb....bb：ロックモード

cc....cc：呼出メソッド名

説明

ロック時に指定したモードと，呼び出したメソッドとの間に不整合があります。

(S)

例外を通知します。

(O)

APIの使用方法が正しくありません。保守員に連絡してください。

KDEC05308-E

A timeout occurred during lock processing. (file path = aa....aa, lock mode = bb....bb, cause = cc....cc)

aa....aa：ファイルフルパス

bb....bb：ロックモード

cc....cc：原因情報

説明

ロック時にタイムアウトが発生しました。

(S)

例外を通知します。

(O)

ほかのプロセスによって，対象のファイルが使用されているおそれがあります。ファイル使用後に再度実行してください。

KDEC05309-E

An attempt to release a lock has failed. (file path = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：ファイルフルパス

bb....bb：原因情報

説明

ロックの解放に失敗しました。

(S)

例外を通知します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC05310-E

A java.io.SecurityException occurred in the exclusion management API. (file path = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：ファイルフルパス

bb....bb：原因情報

説明

排他管理API内部でjava.io.SecurityExceptionが発生しました。

(S)

例外を通知します。

(O)

セキュリティマネージャの設定を確認してください。

KDEC05311-E

A java.io.IOException occurred in the exclusion management API. (file path = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：ファイルフルパス

bb....bb：原因情報

説明

排他管理API内部でjava.io.IOExceptionが発生しました。

(S)

例外を通知します。

(O)

ファイルの指定，アクセス権限，ネットワークの状態を確認してください。

KDEC05312-E

The specified file or directory to delete does not exist. (file path = aa....aa)

aa....aa：ファイルフルパス

説明

削除対象のファイルまたはディレクトリが存在しません。

(S)

例外を通知します。

(O)

ほかのプロセスによって，対象のファイルがすでに削除されているおそれがあります。または，ネットワークに問題があるおそれがあります。ネットワークの状態を確認してください。

KDEC05313-E

The acquisition of a lock failed because a write flag file already exists. (file path = aa....aa, lock mode = bb....bb)

aa....aa：ファイルパス

bb....bb：ロックモード

説明

書き込み中フラグファイルがすでに存在しているため，ロック取得に失敗しました。

(S)

例外を通知します。

(O)

読み込み対象ファイルが壊れているおそれがあります。ファイルを削除してください。

KDEC05314-E

A directory for write flag files does not exist. (file path = aa....aa)

aa....aa：ファイルパス

説明

書き込み中フラグファイル用のディレクトリが存在しません。

(S)

例外を通知します。

(O)

ファイルの指定が正しいか確認してください。

また，ディレクトリを作成するための適切な権限があるか確認してください。

KDEC05315-E

Retry processing could not be performed during lock processing because an error occurred. (file path = aa....aa, lock mode = bb....bb, cause = cc....cc)

aa....aa：ファイルパス

bb....bb：ロックモード

cc....cc：原因情報

説明

ロック時にリトライできない障害が発生しました。

(S)

例外を通知します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC05316-E

A java.nio.file.NoSuchFileException occurred in the exclusion management API. (file path = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：ファイルフルパス

bb....bb：原因情報

説明

排他管理API内部でjava.nio.file.NoSuchFileExceptionが発生しました。対象のファイルもしくはディレクトリが存在しない可能性があります。

(S)

例外を通知します。

(O)

メッセージ中の原因を参照して，ファイルもしくはディレクトリが存在するかを確認してください。

KDEC05317-E

A java.nio.file.AccessDeniedException occurred in the exclusion management API. (file path = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：ファイルフルパス

bb....bb：原因情報

説明

排他管理API内部でjava.nio.file.AccessDeniedExceptionが発生しました。対象のファイルもしくはディレクトリにアクセスできない可能性があります。

(S)

例外を通知します。

(O)

メッセージ中の原因を参照して，ファイルもしくはディレクトリにアクセスできるかを確認してください。

KDEC05501-E

An attempt to specify telegram settings has failed. (telegram type = aa....aa)

aa....aa：電文種別

XML：XML電文

BINARY：バイナリ電文

ANY：ANY電文

DOM：DOM

NODE_VALUE：部分要素

SUB_TREE：部分木

説明

電文の設定に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，このメッセージの前後に出ているメッセージの対処方法に従って対処してください。

KDEC05502-E

An attempt to obtain a telegram has failed. (telegram type = aa....aa)

aa....aa：電文種別

XML：XML電文

BINARY：バイナリ電文

ANY：ANY電文

DOM：DOM

NODE_VALUE：部分要素

SUB_TREE：部分木

COMMON：内部的な共通データ

TELEGRAM：ユーザ電文トレースデータ

説明

電文の取得に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，このメッセージの前後に出ているメッセージの対処方法に従って対処してください。

KDEC05503-W

An exception occurred during checking of the telegram format. (exception = aa....aa)

aa....aa：例外名

CSCDataTransformException：電文がフォーマット定義と不一致

説明

電文フォーマットの妥当性チェックで例外を検知しました。

(S)

処理を継続します。

(O)

電文がフォーマット定義に沿っているかどうかを確認してください。電文がフォーマット定義に沿っている場合は，メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05504-E

An attempt to specify format definition settings has failed. (information1 = aa....aa, information2 = bb....bb)

aa....aa：保守情報（キャッシュ名）

bb....bb：保守情報（フォーマット定義のタイプ）

XML：XMLフォーマット

BINARY：バイナリフォーマット

説明

フォーマット定義の設定に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，このメッセージの前後に出ているメッセージの対処方法に従って対処してください。

KDEC05505-E

An attempt to copy a telegram failed because an exception occurred. (exception = aa....aa)

aa....aa：例外名

説明

例外を検知したため電文の複製に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，このメッセージの前後に出力されているメッセージの対処方法に従って対処してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC05506-E

An exception occurred during checking of the telegram format. (exception = aa....aa)

aa....aa：例外名

説明

電文フォーマットの妥当性チェックで例外を検知しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

電文がフォーマット定義に沿っているかどうかを確認してください。電文がフォーマット定義に沿っている場合は，メッセージログファイルを参照し，障害の要因を取り除いてください。障害となった要因が運用上の問題であった場合は，再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC06001-E

Startup processing failed because the definition file could not be read.

説明

定義ファイルの読み込みに失敗したため開始処理に失敗しました。

(S)

開始処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを確認し，このメッセージの前に出ているログメッセージに従って対処してください。

KDEC06002-E

An attempt to access a database has failed. (definition type = aa....aa, access type = bb....bb)

aa....aa：定義種別

FORMAT：フォーマット定義

TRANSFORM：データ変換定義

bb....bb：アクセス種別

INSERT：追加

DELETE：削除

説明

データベースのアクセスに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

データベースへのアクセスに障害が発生しています。メッセージログファイルを参照し，障害の要因を取り除いてください。障害の要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害の要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC06003-E

The specified FormatID is invalid. (FormatID = aa....aa)

aa....aa：フォーマットID

フォーマットIDがある場合：フォーマットID

フォーマットIDが空の場合：null

説明

指定されたフォーマットIDが不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

指定したIDを見直して再度実行してください。

KDEC06004-E

The format definition file corresponding to the specified FormatID does not exist. (FormatID = aa....aa)

aa....aa：フォーマットID

説明

指定されたフォーマットIDに対応するフォーマット定義ファイルは存在しません。

(S)

処理を中断します。

(O)

指定したIDを見直して再度実行してください。

KDEC06005-E

The data transform definition corresponding to the specified FormatID does not exist. (source FormatID = aa....aa, destination FormatID = bb....bb)

aa....aa：変換前フォーマットID

bb....bb：変換後フォーマットID

説明

指定されたフォーマットIDに対応するデータ変換定義ファイルは存在しません。

(S)

処理を中断します。

(O)

指定したIDを見直して再度実行してください。

KDEC06006-E

The format definition file corresponding to the specified FormatID already exists. (FormatID = aa....aa)

aa....aa：フォーマットID

説明

指定されたフォーマットIDに対応するフォーマット定義ファイルがすでに存在します。

(S)

処理を中断します。

(O)

指定したIDを見直して再度実行してください。

KDEC06007-E

The data transform definition file corresponding to the specified FormatID already exists. (source FormatID = aa....aa, destination FormatID = bb....bb)

aa....aa：変換前フォーマットID

bb....bb：変換後フォーマットID

説明

指定されたフォーマットIDに対応するデータ変換定義ファイルがすでに存在します。

(S)

処理を中断します。

(O)

指定したIDを見直して再度実行してください。

KDEC06008-E

Data transformation failed. (information1 = aa....aa, information2 = bb....bb, information3 = cc....cc)

aa....aa：保守情報（メッセージコンテナのハッシュコードまたは例外詳細メッセージ）

bb....bb：保守情報（キャッシュ名または付加情報）

cc....cc：保守情報（変換後電文名（空の場合：null）またはメソッド名（transform／notTransform／notTransformWithDtSkip））

説明

データ変換に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，このメッセージの前後に出ているメッセージの対処方法に従って対処してください。

TP1/RPC受付またはカスタムアダプタ※でのデータ変換に失敗した場合は，保守情報（メソッド名）に出力された情報を基に，次の対処方法に従って対処してください。

保守情報（メソッド名）が「transform」または「notTransform」の場合：

保守情報（例外詳細メッセージ）とメッセージログファイルを参照し，このメッセージの前後に出ているメッセージの対処方法に従って対処してください。

保守情報（メソッド名）が「notTransformWithDtSkip」の場合：

保守情報（例外詳細メッセージ）とメッセージログファイルを参照し，このメッセージの前後に出ているメッセージの対処方法に従って対処してください。

また，TP1/RPC受付の場合は，TP1/RPC受付定義ファイルのurecp-tp1rpc.dt-skipプロパティの値とフォーマット定義ファイルを参照し，構造変換スキップ機能を使用する場合の注意事項に従っているかを確認してください。カスタムアダプタの場合は，カスタムアダプタ定義ファイルのcustom-adapter.dt-skipプロパティの値とフォーマット定義ファイルを参照し，構造変換スキップ機能を使用する場合の注意事項に従っているかを確認してください。

注※

カスタムアダプタとは，汎用カスタムアダプタ，およびカスタムアダプタ開発フレームワークを利用して実装している製品提供のアダプタを示しています。

KDEC06009-E

An internal contradiction was detected while deleting information.

説明

情報の削除で内部矛盾を検知しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

データベースを使用する場合，メッセージログファイルを参照し，データベースに障害が発生していないかを確認してください。データベースを使用しない場合，メッセージログファイルやOSの障害情報を参照し，ファイルの入出力に関する障害などが発生していないかを確認してください。障害が発生している場合は，それぞれの障害に対して対策を行い，HCSCサーバを再起動してください。問題が解決しない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC06010-E

The format definition file corresponding to the specified FormatID already exists. (FormatID = aa....aa, information = bb....bb)

aa....aa：フォーマットID

bb....bb：詳細情報

説明

指定されたフォーマットIDに対応するフォーマット定義ファイルはすでに存在しています。

(S)

フォーマット定義の登録時は，処理を中断します。

ビジネスプロパティのデプロイ時は，処理を続行します。

(O)

定義したフォーマットIDの先頭に"REQ_"がない場合は，対象の定義を削除したあと，フォーマットIDの先頭に"REQ_"を追加して再度実行してください。または，状況に応じて，次のことを実施してください。

フォーマット定義の登録時

指定したIDまたは詳細情報の値を見直して再度実行してください。

ビジネスプロセスのデプロイ時

csmlslocationコマンドでデプロイ済みのコンポーネントの情報を確認し，フォーマットIDが重複しているビジネスプロセスをすべてアンデプロイしてから，再度デプロイしてください。

KDEC06011-E

The format definition file of a different FormatType already exists for the specified FormatID. (FormatID = aa....aa, specified FormatType = bb....bb, existing FormatType = cc....cc)

aa....aa：フォーマットID

bb....bb：指定されたフォーマット定義のタイプ

XML：XMLフォーマット

BINARY：バイナリフォーマット

cc....cc：存在するフォーマット定義のタイプ

XML：XMLフォーマット

BINARY：バイナリフォーマット

説明

指定されたフォーマットIDで異なるフォーマットタイプのフォーマット定義ファイルはすでに存在します。

(S)

フォーマット定義の登録時は，処理を中断します。

ビジネスプロパティのデプロイ時は，処理を続行します。

(O)

定義したフォーマットIDの先頭に"REQ_"がない場合は，対象の定義を削除したあと，フォーマットIDの先頭に"REQ_"を追加して再度実行してください。または，状況に応じて，次のことを実施してください。

フォーマット定義の登録時

指定したIDまたは詳細情報の値を見直して再度実行してください。

ビジネスプロセスのデプロイ時

csmlslocationコマンドでデプロイ済みのコンポーネントの情報を確認し，フォーマットIDが重複しているビジネスプロセスをすべてアンデプロイしてから，再度デプロイしてください。

KDEC06012-E

The format definition file corresponding to the specified FormatID does not exist. (FormatID = aa....aa, information = bb....bb)

aa....aa：フォーマットID

bb....bb：詳細情報

説明

指定されたフォーマットIDに対応するフォーマット定義ファイルは存在しません。

(S)

処理を中断します。

(O)

指定したIDまたは詳細情報の値を見直して再度実行してください。

KDEC06013-W

The format definition file corresponding to the specified FormatID is being used with in another business process. (FormatID = aa....aa)

aa....aa：フォーマットID

説明

指定されたフォーマットIDに対応するフォーマット定義ファイルはほかのビジネスプロセスで使用中です。

(S)

フォーマット定義の削除処理を中断します。

(O)

指定したIDの値を見直して再度実行してください。また，フォーマット定義を使用しているすべてのビジネスプロセスが必要ない場合は，すべてのビジネスプロセスを削除してください。

KDEC06014-E

An attempt to access a data has failed. (definition type = aa....aa, access type = bb....bb)

aa....aa：定義種別

FORMAT：フォーマット定義

TRANSFORM：データ変換定義

bb....bb：アクセス種別

INSERT：追加

DELETE：削除

説明

データのアクセスに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを確認し，このメッセージの前に出力されたログメッセージに従って対処してください。

KDEC06501-W

The specified trace output path is invalid. (trace path = aa....aa, trace type = bb....bb)

aa....aa：トレースパス

bb....bb：トレースの種類

method trace：メソッドトレース

request trace：リクエストトレース

telegram trace：ユーザ電文トレース

説明

指定したトレース出力先が不正です。

(S)

トレース出力先を指定している場合

デフォルトの出力先にトレースを出力し，処理を継続します。

トレース出力先を指定していない場合

デフォルトのディレクトリを作成し，処理を継続します。

(O)

トレース出力先を指定している場合

HCSCサーバランタイム定義ファイルのトレース出力先を正しく指定してください。

トレース出力先を指定していない場合

対処の必要はありません。

KDEC06502-W

The trace output path cannot be accessed. (trace path = aa....aa, trace type = bb....bb, cause = cc....cc)

aa....aa：トレースパス

bb....bb：トレースの種類

method trace：メソッドトレース

request trace：リクエストトレース

telegram trace：ユーザ電文トレース

cc....cc：発生した例外の詳細

説明

トレースの出力先にアクセスできません。

(S)

デフォルトの出力先にトレースを出力し，処理を継続します。

(O)

トレース出力先のセキュリティ属性を見直してください。

KDEC06504-E

The message file was not found.

説明

メッセージファイルが見つかりません。

(S)

開始処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC06505-W

Initialization of the method trace failed. (cause = aa....aa, information = bb....bb)

aa....aa：発生した障害の詳細原因

bb....bb：発生した場所

説明

メソッドトレースの初期化に失敗しました。

(S)

メソッドトレースを出力しない状態で処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC06506-W

Initialization of the request trace failed. (cause = aa....aa, information = bb....bb)

aa....aa：発生した障害の詳細原因

bb....bb：発生した場所

説明

リクエストトレースの初期化に失敗しました。

(S)

リクエストトレースを出力しない状態で処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC06507-W

Closing the trace failed. (cause = aa....aa, information = bb....bb)

aa....aa：発生した障害の詳細原因

bb....bb：発生した場所

説明

トレースの終了処理に失敗しました。

(S)

終了処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC06509-W

The method trace is unavailable because the default method trace output path could not be obtained. (information = aa....aa)

aa....aa：発生した例外の詳細

説明

デフォルトのメソッドトレース出力先を取得できないため，メソッドトレースが出力できません。

(S)

メソッドトレースを出力しない状態で処理を継続します。

(O)

J2EEサーバのログ出力先のセキュリティ属性を見直してください。または，ほかの出力先を指定してください。

KDEC06510-W

The request trace is unavailable because the default request trace output path could not be obtained. (information = aa....aa)

aa....aa：発生した例外の詳細

説明

デフォルトのリクエストトレース出力先を取得できないため，リクエストトレースが出力できません。

(S)

リクエストトレースを出力しない状態で処理を継続します。

(O)

J2EEサーバのログ出力先のセキュリティ属性を見直してください。または，ほかの出力先を指定してください。

KDEC06511-W

Initialization of the telegram trace failed. (cause = aa....aa, information = bb....bb)

aa....aa：発生した障害の詳細原因

bb....bb：発生した場所

説明

ユーザ電文トレースの初期化に失敗しました。

(S)

ユーザ電文トレースを出力しない状態で処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC06512-W

The telegram trace is unavailable because the default telegram trace output path could not be obtained. (information = aa....aa)

aa....aa：発生した例外の詳細

説明

デフォルトのユーザ電文トレース出力先を取得できないため，ユーザ電文トレースが出力できません。

(S)

ユーザ電文トレースを出力しない状態で処理を継続します。

(O)

J2EEサーバのログ出力先のセキュリティ属性を見直してください。または，ほかの出力先を指定してください。

KDEC06513-W

Initialization of the HCSC server exception log failed. (cause = aa....aa, information = bb....bb)

aa....aa：発生した障害の詳細原因

bb....bb：発生した場所

説明

HCSCサーバ例外ログの初期化に失敗しました。

(S)

HCSCサーバ例外ログを出力しない状態で処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC06601-E

The message file was not found. (component name = aa....aa)

aa....aa：コンポーネント名

説明

メッセージファイルが見つかりません。

(S)

ロガーの開始処理を中断します。

(O)

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC06602-W

Initialization of the maintenance log failed. (component name = aa....aa, output file path = bb....bb, number of output files = cc....cc, size of output file = dd....dd, error message = ee....ee)

aa....aa：コンポーネント名

bb....bb：出力ファイルのパス

cc....cc：出力ファイルの面数

dd....dd：出力ファイルのサイズ

ee....ee：詳細情報

説明

保守ログの初期化に失敗しました。

(S)

デフォルトの保守ログ出力先を使用して，処理を続行します。

(O)

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC06603-W

The default value for the maintenance log output path will be used. (component name = aa....aa, default value = bb....bb)

aa....aa：コンポーネント名

bb....bb：デフォルトの保守ログ出力先

説明

デフォルトの保守ログ出力先を使用します。

(S)

デフォルトの保守ログ出力先を使用して，処理を続行します。

(O)

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC06604-E

The maintenance log cannot be output because the default maintenance log output path cannot be used. (component name = aa....aa)

aa....aa：コンポーネント名

説明

デフォルトの保守ログ出力先を使用できないため，保守ログを出力できません。

(S)

上位コンポーネントにエラーを通知します。

(O)

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC06605-W

Initialization of the exception log failed. (component name = aa....aa, output file path = bb....bb, number of output files = cc....cc, size of output file = dd....dd, error message = ee....ee)

aa....aa：コンポーネント名

bb....bb：出力ファイルのパス

cc....cc：出力ファイルの面数

dd....dd：出力ファイルのサイズ

ee....ee：詳細情報

説明

例外ログの初期化に失敗しました。

(S)

デフォルトの例外ログ出力先を使用して，処理を続行します。

(O)

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC06606-W

The default value for the exception log output path will be used. (component name = aa....aa, default value = bb....bb)

aa....aa：コンポーネント名

bb....bb：デフォルトの例外ログ出力先

説明

デフォルトの例外ログ出力先を使用します。

(S)

デフォルトの例外ログ出力先を使用して，処理を続行します。

(O)

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC06607-E

The exception log cannot be output because the default exception log output path cannot be used. (component name = aa....aa)

aa....aa：コンポーネント名

説明

デフォルトの例外ログ出力先を使用できないため，例外ログを出力できません。

(S)

上位コンポーネントにエラーを通知します。

(O)

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC06608-W

An attempt to stop the maintenance log failed. (component name = aa....aa, method name = bb....bb, error message = cc....cc)

aa....aa：コンポーネント名

bb....bb：メソッド名

cc....cc：詳細情報

説明

保守ログの終了に失敗しました。

(S)

終了処理を続行します。

(O)

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC06609-W

An attempt to stop the exception log failed. (component name = aa....aa, method name = bb....bb, error message = cc....cc)

aa....aa：コンポーネント名

bb....bb：メソッド名

cc....cc：詳細情報

説明

例外ログの終了に失敗しました。

(S)

終了処理を続行します。

(O)

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC06610-W

An error occurred during output of log data. (component name = aa....aa, log type = bb....bb, method name = cc....cc, error cause = dd....dd)

aa....aa：コンポーネント名

bb....bb：ログの種別（maintenance，exception）

cc....cc：メソッド名

dd....dd：エラー原因

説明

ログの出力中にエラーが発生しました。

(S)

該当ログを終了します。

(O)

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC06611-E

The logger startup failed. (component name = aa....aa)

aa....aa：コンポーネント名

説明

ロガーの開始に失敗しました。

(S)

上位コンポーネントにエラーを通知します。

(O)

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC06612-W

Initialization of the activity trace failed. (cause = aa....aa, information = bb....bb)

aa....aa：発生した障害の詳細原因

bb....bb：発生した場所

説明

アクティビティトレースの初期化に失敗しました。

(S)

アクティビティトレースを出力しない状態で処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC06613-E

Initialization of the log activity trace failed. (log output identifier = aa....aa, method name = bb....bb, error cause = cc....cc)

aa....aa：ログ出力識別子

bb....bb：メソッド名

cc....cc：エラー原因

説明

ログ出力アクティビティのログファイルの初期化に失敗しました。

(S)

上位コンポーネントにエラーを通知します。

(O)

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC06614-W

An attempt to close the trace failed. (log output identifier = aa....aa, method name = bb....bb, error cause = cc....cc)

aa....aa：ログ出力識別子

bb....bb：メソッド名

cc....cc：エラー原因

説明

ログ出力アクティビティのログファイルの終了処理に失敗しました。

(S)

終了処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC07001-E

An invalid command request was received. (information = aa....aa)

aa....aa：デバッグ情報

説明

不正な要求を受け取りました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC07002-E

A specified command parameter is invalid. (command = aa....aa, parameter = bb....bb)

aa....aa：コマンド種別

HCSCサーバへの要求を識別するための文字列が表示されます。

bb....bb：不正パラメタ種別

説明

コマンドのパラメタが不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC07003-E

An unexpected exception occurred during command processing. (exception = aa....aa, message = bb....bb)

aa....aa：例外種別

bb....bb：例外メッセージ

説明

コマンド処理中に予期しない例外が発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC07004-I

The HCSC command was accepted. (command = aa....aa)

aa....aa：コマンド種別

HCSCサーバへの要求を識別するための文字列が表示されます。

説明

コマンドを受け付けました。

(S)

処理を継続します。

KDEC07005-I

The HCSC command finished successfully. (command = aa....aa)

aa....aa：コマンド種別

HCSCサーバへの要求を識別するための文字列が表示されます。

説明

コマンド処理が完了しました。

(S)

処理を継続します。

KDEC07006-E

The HCSC command failed. (command = aa....aa)

aa....aa：コマンド種別

HCSCサーバへの要求を識別するための文字列が表示されます。

説明

コマンド処理が失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC07007-E

An error occurred during the beginning of a transaction. (exception = aa....aa, error message = bb....bb)

aa....aa：例外名

bb....bb：例外詳細メッセージ

説明

トランザクションの開始処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC07008-E

An error occurred while a transaction was being aa....aa. (exception = bb....bb, error message = cc....cc)

aa....aa：committedまたはrolled back

bb....bb：例外名

cc....cc：例外詳細メッセージ

説明

トランザクションのコミットまたはロールバック処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC07501-E

Conversion to the specified character set failed. (user = aa....aa, client = bb....bb, character set = cc....cc, information = dd....dd)

aa....aa：ユーザ名

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：指定された文字セット

dd....dd：保守情報

説明

指定された文字セットへの変換に失敗しました。

(S)

ファイル転送に失敗し，処理を中断します。

(O)

次の文字セットと，FTPコマンド（OPTS UTF8 {ON|OFF}）で指定した文字セット，またはFTPインバウンドアダプタの定義（server_charset_UTF8）で指定した文字セットが一致しているか見直してください。

クライアントで指定した転送ファイル名の文字セット

LISTコマンドおよびNLSTコマンドで応答するファイル一覧の文字セット

KDEC07506-E

The specified user is not registered. (client = aa....aa, user = bb....bb)

aa....aa：クライアントのIPアドレス

bb....bb：ユーザ名

説明

クライアントからの認証要求で指定されたユーザ名が，認証情報に登録されていません。

(S)

処理を中断します。

(O)

登録済みのユーザ名を指定してください。

KDEC07507-E

The specified user is already authenticated. (client = aa....aa, user = bb....bb)

aa....aa：クライアントのIPアドレス

bb....bb：ユーザ名

説明

クライアントからの認証要求で指定されたユーザ名が，認証完了済みです。

(S)

処理を中断します。

(O)

認証完了済みなので，作業を続行してください。

KDEC07508-E

A user is not specified. (client = aa....aa)

aa....aa：クライアントのIPアドレス

説明

クライアントからの認証要求で，ユーザ名が指定されていません。

(S)

処理を中断します。

(O)

ユーザ名を指定してください。

KDEC07509-E

A password is not specified. (client = aa....aa)

aa....aa：クライアントのIPアドレス

説明

クライアントからの認証要求で，パスワードが指定されていません（ユーザ名が指定されていない（anonymous）ユーザを除きます）。

(S)

処理を中断します。

(O)

パスワードを指定してください。

KDEC07510-E

Authentication failed. (client = aa....aa, user = bb....bb)

aa....aa：クライアントのIPアドレス

bb....bb：ユーザ名

説明

クライアントからの認証要求で指定されたユーザ名およびパスワードでの認証に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

正しいユーザ名およびパスワードを指定してください。

KDEC07511-E

Authentication has not been performed. (client = aa....aa)

aa....aa：クライアントのIPアドレス

説明

認証が行われていない状態で，ファイルまたはリストデータの転送を実行しようとしました。

(S)

ファイルまたはリストデータの転送に失敗し，処理を中断します。

(O)

正しく認証を行ってください。

KDEC07512-E

The user is already registered. (user = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

説明

ユーザ名がすでに登録されています。

(S)

処理を中断します。

(O)

別のユーザ名を登録してください。

KDEC07513-E

The user is not registered. (user = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

説明

更新または削除しようとしたユーザ名が登録されていません。

(S)

更新または削除に失敗し，処理を中断します。

(O)

正しいユーザ名を指定してください。

KDEC07514-E

The number of users exceeds the maximum. (maximum user = aa....aa)

aa....aa：登録できるユーザ数

説明

登録できるユーザ数を超えました。

(S)

処理を中断します。

(O)

不要な登録済みユーザを削除してください。

KDEC07515-E

One or more prohibited characters were specified.

説明

登録時または更新時に指定したユーザ名またはパスワードに，使用できない文字が指定されました。

(S)

処理を中断します。

(O)

正しいユーザ名またはパスワードを指定してください。

KDEC07516-E

The authentication information file does not exist. (file = aa....aa)

aa....aa：認証情報ファイル名

説明

認証情報ファイルが存在しません。

(S)

処理を中断します。

(O)

Service Coordinatorを上書きインストールしてください。それでも解決しない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC07517-E

Access to an authentication information file was denied. (file = aa....aa)

aa....aa：認証情報ファイル名

説明

認証情報ファイルに対するアクセス権がありません。

(S)

処理を中断します。

(O)

管理者権限のあるユーザでコマンドを実行してください。

KDEC07520-E

Another command is executing.

説明

csmftpaddusrコマンド，またはcsmftpdelusrコマンド実行中に，csmftpaddusrコマンド，csmftpdelusrコマンド，またはcsmftplsusrコマンドを実行しようとしました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ほかのコマンドの実行が終了してから，コマンドを再度実行してください。

KDEC07521-E

The number of logged-in users exceeds the maximum. (user = aa....aa, client = bb....bb, max-login users = cc....cc)

aa....aa：ユーザ名

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：最大ログイン数

説明

FTPサーバにログインできる最大ユーザ接続数を超えています。

(S)

認証に失敗し，処理を中断します。

(O)

不要なログイン済みユーザをログアウトしてください。

KDEC07522-I

The FTP server connected to an FTP client. (client = aa....aa)

aa....aa：クライアントのIPアドレス

説明

FTPサーバは，FTPクライアントと接続しました。

KDEC07523-I

The FTP server disconnected from an FTP client. (client = aa....aa)

aa....aa：クライアントのIPアドレス

説明

FTPサーバは，FTPクライアントとの接続を切断しました。

KDEC07524-E

The FTP server disconnected from an idle FTP client. (client = aa....aa, idle-timeout = bb....bb)

aa....aa：クライアントのIPアドレス

bb....bb：タイムアウト値

説明

FTPサーバは，アイドル状態のFTPクライアントとの接続を切断しました。

(S)

FTPサーバとFTPクライアントとの接続を切断します。

(O)

次の対処をしてください。

FTPSを使用する場合は，サーバとクライアントのFTPSモード設定が同じであることを確認してください。サーバとクライアントの設定が異なると，このエラーが発生するおそれがあります。

FTPサーバに再度ログインしてください。

KDEC07525-E

The source file and the received file have different sizes. (user = aa....aa, client = bb....bb, file = cc....cc, FSIZE file size = dd....dd, received file size = ee....ee)

aa....aa：ユーザ名

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：ファイル名

dd....dd：FSIZEコマンドのファイルサイズ

ee....ee：受信したファイルサイズ

説明

受信したファイルのファイルサイズが一致しません。

(S)

ファイル転送処理を終了します。

(O)

次の項目を見直してください。

FTPサーバの状態

ネットワークの状態

KDEC07526-E

An error occurred during preparation to connect to the data connection. (user = aa....aa, client = bb....bb, server ip-address = cc....cc, server port = dd....dd, information = ee....ee)

aa....aa：ユーザ名

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：サーバのIPアドレス

dd....dd：サーバのポート番号

ee....ee：保守情報

説明

データコネクション接続準備でエラーが発生しました。

(S)

ファイルまたはリストデータの転送処理を終了します。

(O)

次の項目を見直してください。

FTPサーバの定義

FTPサーバの状態

ネットワークの状態

KDEC07527-E

A timeout occurred during an attempt to connect to the data connection. (user = aa....aa, client = bb....bb, timeout = cc....cc)

aa....aa：ユーザ名

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：タイムアウト値

説明

データコネクション接続でタイムアウトが発生しました。

(S)

データコネクション接続がリトライ回数に達した場合は，ファイルまたはリストデータ転送処理を終了します。リトライ回数に達していない場合は，データコネクション接続をリトライします。

(O)

次の項目を見直してください。

FTPサーバの状態

ネットワークの状態

KDEC07528-I

Processing to connect to the data connection will be retried. (user = aa....aa, client = bb....bb, retry = cc....cc/dd....dd)

aa....aa：ユーザ名

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：リトライ回数

dd....dd：最大リトライ回数

説明

データコネクション再接続を実行します。

KDEC07529-E

An attempt to connect to the data connection failed. (user = aa....aa, client = bb....bb, information = cc....cc)

aa....aa：ユーザ名

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：保守情報

説明

データコネクション接続に失敗しました。

(S)

データコネクション接続がリトライ回数に達した場合は，ファイルまたはリストデータの転送処理を終了します。リトライ回数に達していない場合は，データコネクション接続をリトライします。

(O)

次の項目を見直してください。

FTPサーバの状態

ネットワークの状態

KDEC07530-I

Connection to the data connection was successful. (user = aa....aa, client = bb....bb)

aa....aa：ユーザ名

bb....bb：クライアントのIPアドレス

説明

データコネクション接続に成功しました。

KDEC07531-E

An unsupported FTP command was received. (user = aa....aa, client = bb....bb, command = cc....cc)

aa....aa：ユーザ名

ユーザがログインする前にエラーが発生した場合：<null>

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：FTPコマンド

説明

未サポートのFTPコマンドを受信しました。

(S)

ファイルまたはリストデータの転送処理を終了します。

(O)

FTPクライアントから送信しているFTPコマンドが，FTPインバウンドアダプタでサポートしているFTPコマンドかどうか確認してください。

KDEC07532-E

The sequence of FTP commands is invalid. (user = aa....aa, client = bb....bb, command = cc....cc)

aa....aa：ユーザ名

ユーザがログインする前にエラーが発生した場合：<null>

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：FTPコマンド

説明

FTPコマンドの順序が不正です。

(S)

ファイルまたはリストデータの転送処理を終了します。

(O)

発信側FTPクライアントの状態を見直してください。

また，プロトコルトレースを参照して，問題の個所を特定し，対処してください。

KDEC07533-E

A parameter or argument for an FTP command is invalid. (user = aa....aa, client = bb....bb, command = cc....cc, argument = dd....dd)

aa....aa：ユーザ名

ユーザがログインする前にエラーが発生した場合：<null>

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：FTPコマンド

dd....dd：FTPコマンドの引数

説明

FTPコマンドの引数の内容が不正です。

(S)

ファイルもしくはリストデータの転送処理を終了，または設定を無効にしたままファイルもしくはリストデータの転送を行います。

(O)

発信側FTPクライアントの状態を見直してください。

また，プロトコルトレースを参照して，問題の個所を特定し，対処してください。

KDEC07539-I

File transfer started. (user = aa....aa, client = bb....bb, mode = cc....cc, file = dd....dd)

aa....aa：ユーザ名

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：転送種別

APPE：APPEコマンド

STOR：STORコマンド

RETR：RETRコマンド

dd....dd：ファイル名

説明

ファイルの転送を開始しました。

KDEC07540-I

File transfer finished. (user = aa....aa, client = bb....bb, mode = cc....cc, file = dd....dd)

aa....aa：ユーザ名

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：転送種別

APPE：APPEコマンド

STOR：STORコマンド

RETR：RETRコマンド

dd....dd：ファイル名

説明

ファイルの転送が終了しました。

KDEC07541-E

File transfer failed. (user = aa....aa, client = bb....bb, mode = cc....cc, file = dd....dd)

aa....aa：ユーザ名

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：転送種別

APPE：APPEコマンド

STOR：STORコマンド

RETR：RETRコマンド

dd....dd：ファイル名

説明

ファイルの転送が失敗しました。

(S)

ファイル転送処理を終了します。

(O)

次の項目を見直してください。

FTPサーバの状態

ネットワークの状態

また，このメッセージの前に出力されているメッセージの対処方法に従って対処してください。

KDEC07542-E

An error response was returned to the client. (user = aa....aa, client = bb....bb)

aa....aa：ユーザ名

ユーザがログインする前にエラーが発生した場合：<null>

bb....bb：クライアントのIPアドレス

説明

エラー応答をクライアントに返しました。

(S)

ファイル転送処理を終了します。

(O)

次の項目を見直してください。

FTPサーバの状態

ネットワークの状態

また，このメッセージの前に出力されているメッセージの対処方法に従って対処してください。

KDEC07543-E

A network error occurred during the sending of a file. (user = aa....aa, client = bb....bb, file = cc....cc, information = dd....dd)

aa....aa：ユーザ名

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：ファイル名

dd....dd：保守情報

説明

ファイルの送信中にネットワークエラーが発生しました。

(S)

ファイル転送処理を終了します。

(O)

次の項目を見直してください。

FTPサーバの状態

ネットワークの状態

KDEC07544-E

A timeout occurred during the sending of a file. (user = aa....aa, client = bb....bb, file = cc....cc, timeout = dd....dd)

aa....aa：ユーザ名

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：ファイル名

dd....dd：タイムアウト値

説明

ファイルの送信中にタイムアウトが発生しました。

(S)

ファイル転送処理を終了します。

(O)

次の項目を見直してください。

FTPサーバの状態

ネットワークの状態

タイムアウト値

KDEC07545-E

A network error occurred during reception of a file. (user = aa....aa, client = bb....bb, file = cc....cc, information = dd....dd)

aa....aa：ユーザ名

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：ファイル名

dd....dd：保守情報

説明

ファイルの受信中にネットワークエラーが発生しました。

(S)

ファイル転送処理を終了します。

(O)

次の項目を見直してください。

FTPサーバの状態

ネットワークの状態

KDEC07546-E

A timeout occurred during reception of a file. (user = aa....aa, client = bb....bb, file = cc....cc, timeout = dd....dd)

aa....aa：ユーザ名

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：ファイル名

dd....dd：タイムアウト値

説明

ファイルの受信中にタイムアウトが発生しました。

(S)

ファイル転送処理を終了します。

(O)

次の項目を見直してください。

FTPサーバの状態

ネットワークの状態

タイムアウト値

KDEC07548-E

An attempt to invoke FTP reception failed. (resource adapter name = aa....aa, remote file path = bb....bb, reception ID = cc....cc, error code = dd....dd)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：リモートファイルパス

cc....cc：FTP受付の受付ID

受付IDが取得できない場合：<null>

dd....dd：エラーコード

01：リモートファイルパスの指定が不正です。

02：指定された受付IDのFTP受付が起動していません。

03：実行中のFTP受付の処理数が上限に達しているか，FTP受付の開始処理が完了していません。

説明

FTP受付の呼び出しに失敗しました。

(S)

ファイル転送処理を中断します。

(O)

エラーコードごとに次の対処をしてください。

01：次の内容を確認し，原因を取り除いてください。

・リモートファイルパスの先頭がスラッシュか。

・FTP受付の受付IDがスラッシュで囲まれているか。

・FTP受付の受付IDに空文字列が指定されていないか。

02：FTP受付を起動してください。

03：次の内容を確認し，原因を取り除いてください。

・実行中のFTP受付の処理数が上限に達していないか。

・FTP受付の開始処理が完了しているか。

・HCSCサーバが停止処理中でないか。

KDEC07549-E

An error occurred during execution of FTP reception. (resource adapter name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：FTP受付の受付ID

説明

FTP受付の実行時に問題が発生しました。

(S)

ファイル転送処理を中断します。

(O)

FTPインバウンドアダプタおよびFTP受付のログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC07550-I

The following FTP receptions were activated at the FTP inbound adapter. (resource adapter name = aa....aa)

aa....aa：リソースアダプタ名

説明

FTPインバウンドアダプタにFTP受付が関連づけられています。

KDEC07551-E

Processing to start the FTP inbound adapter failed. (resource adapter name = aa....aa, error code = bb....bb)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：エラーコード

01：ログ出力に関する定義ファイルの解析に失敗しました。

02：内部例外が発生しました。

03：RAR属性の属性ファイルで設定できないプロパティ値が設定されました。

04：定義ファイルの入出力で問題が発生しました。

05：ファイルの入出力で問題が発生しました。

06：定義ファイルの作成に失敗しました。

07：転送制御に関する定義ファイルの解析に失敗しました。

説明

FTPインバウンドアダプタの起動処理に失敗しました。

(S)

FTPインバウンドアダプタの起動処理に失敗し，起動処理を中断します。

(O)

エラーコードごとに次の対処をしてください。

01：Service Coordinatorを上書きインストールしてください。それでも解決しない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

02：FTPインバウンドアダプタのログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

03：KDEC07559-E，KDEC07593-E，またはKDEC07596-Eのメッセージに出力されているプロパティ値を見直してください。

04：<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>/CSC/inbound-adapter/ftp/config以下のファイルとディレクトリについて，次のことを確認してください。

・アクセス権限が正しく設定されているか。

・ディスク容量が不足していないか。

05：<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>/CSC/inbound-adapter/ftp/config以下のファイルとディレクトリについて，次のことを確認してください。

・アクセス権限が正しく設定されているか。

・ディスク容量が不足していないか。

06：FTPインバウンドアダプタのログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

07：このメッセージの前に，ほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージの対処方法に従って対処してください。それでも解決しない場合は，FTPインバウンドアダプタのログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC07552-I

The FTP inbound adapter started. (resource adapter name = aa....aa)

aa....aa：リソースアダプタ名

説明

FTPインバウンドアダプタの起動処理が完了しました。

KDEC07553-E

Processing to stop the FTP inbound adapter failed. (resource adapter name = aa....aa)

aa....aa：リソースアダプタ名

説明

FTPインバウンドアダプタの停止処理に失敗しました。

(O)

FTPインバウンドアダプタのログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC07554-I

The FTP inbound adapter was stopped. (resource adapter name = aa....aa)

aa....aa：リソースアダプタ名

説明

FTPインバウンドアダプタの停止処理が完了しました。

(S)

停止処理を完了します。

KDEC07555-E

Processing to activate FTP reception at the FTP inbound adapter failed. (resource adapter name = aa....aa, reception ID = bb....bb, error code = cc....cc)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：FTP受付の受付ID

受付IDが取得できない場合：<null>

cc....cc：エラーコード

01：FTP受付の受付IDが設定されていません。

02：すでに同じ受付IDのFTP受付が関連づけられています。または，すでにGETINFOオペレーションを定義したFTP受付が関連づけられています。

説明

FTP受付とFTPインバウンドアダプタの関連づけに失敗しました。

(S)

FTP受付の起動処理に失敗し，処理を中断します。

(O)

エラーコードごとに次の対処をしてください。

01：FTP受付の受付IDの設定を見直してください。

02：FTP受付の設定を見直してください。

・すでに関連づけられているFTP受付と同一のIDを設定していないか。

・GETINFOオペレーションを定義したFTP受付の起動時にこのエラーが発生した場合，すでにGETINFOオペレーションを定義したFTP受付が関連づけられていないか。

KDEC07556-I

Processing to activate FTP reception at the FTP inbound adapter finished successfully. (resource adapter name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：FTP受付の受付ID

説明

FTP受付とFTPインバウンドアダプタの関連づけが完了しました。

KDEC07557-E

Processing to deactivate FTP reception at the FTP inbound adapter failed. (resource adapter name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：FTP受付の受付ID

説明

FTP受付とFTPインバウンドアダプタの関連づけ解除に失敗しました。

(O)

FTPインバウンドアダプタのログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC07558-I

Processing to deactivate FTP reception at the FTP inbound adapter finished successfully. (resource adapter name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：FTP受付の受付ID

説明

FTP受付とFTPインバウンドアダプタの関連づけ解除が完了しました。

(S)

関連づけ解除を完了します。

KDEC07559-E

A value specified in the RAR properties file is invalid. (resource adapter name = aa....aa, property name = bb....bb, value = cc....cc, range = dd....dd)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：プロパティ名

cc....cc：指定された値

dd....dd：許容される範囲

[最小値-最大値]

[0.0.0.0-255.255.255.255|0:0:0:0:0:0:0:0-FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF]

[info|debug]

[length:最小値-最大値, Available character:"a-z","A-Z","_"]

[ON|OFF]

[true|false]

説明

RAR属性の属性ファイルに指定したプロパティ値が不正です。

(S)

FTPインバウンドアダプタの起動処理に失敗し，起動処理を中断します。

(O)

RAR属性の属性ファイルに指定しているproperty nameが示すプロパティ値を，rangeで示す範囲内で指定し，FTPインバウンドアダプタを起動してください。

KDEC07560-E

An attempt to bind an IP address to a port failed. (ip-address = aa....aa, port = bb....bb)

aa....aa：IPアドレス

bb....bb：ポート番号

説明

定義に指定したFTPサーバのIPアドレスとポート番号を関連づけできません。

(S)

FTPインバウンドアダプタの起動に失敗するか，ファイル転送の処理を中断します。

(O)

次の項目を見直してください。

FTPサーバの定義

・すでに使用されているポート番号を，RAR属性の属性ファイルに指定していないか。

・存在しないIPアドレスをRAR属性の属性ファイルに指定していないか。

FTPサーバの状態

ネットワークの状態

KDEC07563-E

An internal error occurred. (information = aa....aa)

aa....aa：保守情報

説明

内部エラーが発生しました。

(O)

FTPインバウンドアダプタのログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC07564-I

Usage: csmftplshistory servername [-csv csvfilename] [-date {printStartDate,[printEndDate]|[printStartDate],printEndDate}]

説明

csmftplshistoryコマンドの使用方法です。

KDEC07565-E

The J2EE server was not found. (server name = aa....aa)

aa....aa：J2EEサーバ名

説明

指定したJ2EEサーバ名が見つかりません。

(S)

処理を中断します。

(O)

正しいJ2EEサーバ名を指定してください。

KDEC07567-E

A command option is invalid.

説明

コマンドのオプションに誤りがあります。

(S)

処理を中断します。

(O)

正しいパラメタを指定してください。

KDEC07568-E

A CSV file cannot be output. (filename = aa....aa)

aa....aa：CSVファイル名

説明

オプションに指定したCSVファイルに転送履歴の出力ができません。

(S)

処理を中断します。

(O)

オプションに指定したCSVファイル名が正しいか確認してください。

KDEC07569-E

The transfer history file cannot be read. (filename = aa....aa)

aa....aa：転送履歴情報ファイル名

説明

転送履歴情報ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージに出力されているファイルが読み込みできるか確認してください。

KDEC07570-I

Usage: csmftpaddusr {-userinfofile UserInformationSpecificationFilePath | -usr userName -pass password} [-r]

説明

ユーザの登録・更新コマンドの使用方法です。

KDEC07571-I

Usage: csmftpdelusr -usr userName

説明

csmftpdelusrコマンドの使用方法です。

KDEC07572-I

Usage: csmftplsusr

説明

csmftplsusrコマンドの使用方法です。

KDEC07573-E

The length of the aa....aa parameter is 1-bb....bb characters.

aa....aa：コマンドのパラメタ名

bb....bb：パラメタの最大値

説明

指定したパラメタの長さが0，または最大値を超えています。

(S)

処理を中断します。

(O)

パラメタの長さを，指定できる範囲に直してください。

KDEC07574-E

The directory path specified in the environment variable is invalid. (environment variable = aa....aa, path = bb....bb, error code = cc....cc)

aa....aa：環境変数

bb....bb：ディレクトリパス

cc....cc：エラーコード

01：ディレクトリパスに無効な文字が指定されています。または，無効なディレクトリパスが指定されています。

02：最大長を超えるディレクトリパスが指定されています。

03：ファイルパスが指定されています。

説明

環境変数に指定したディレクトリパスが不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

エラーコードごとに次の対処をしてください。

01：ディレクトリパスに無効な文字，または無効なディレクトリパスを指定していないか確認してください。

02：ディレクトリパスが最大長を超えていないか確認してください。

03：ファイルパスを指定していないか確認してください。

KDEC07575-E

Creation of the directory specified in the environment variable failed. (environment variable = aa....aa, path = bb....bb)

aa....aa：環境変数

bb....bb：パス

説明

環境変数に指定したディレクトリの作成に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

次のことを確認してください。

出力先のディレクトリを作成できる権限があるか。

ディスクの空き容量は不足していないか。

KDEC07576-E

The -r option cannot be specified when specifying an anonymous user.

説明

ユーザ名が指定されていない（anonymous）ユーザに対して-rオプションを指定できません。

(S)

処理を中断します。

(O)

名前が指定されていない（anonymous）ユーザ以外のユーザ名を指定してください。

KDEC07577-E

An attempt to write to the directory specified in the environment variable was denied. (environment variable = aa....aa, path = bb....bb)

aa....aa：環境変数

bb....bb：パス

説明

環境変数に指定したディレクトリへの書き込み権限がありません。

(S)

処理を中断します。

(O)

出力先に書き込みできるか確認してください。

KDEC07578-E

Processing to start the command failed. (error code = aa....aa)

aa....aa：エラーコード

01：運用コマンドのログ出力に関する定義ファイルが存在しません。

02：運用コマンドのログ出力に関する定義ファイルのアクセスに失敗しました。

03：運用コマンドのログ出力に関する定義ファイルの解析に失敗しました。

説明

コマンドの起動処理に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

エラーコードごとに次の対処をしてください。

01：Service Coordinatorを上書きインストールしてください。

02：運用コマンドのログ出力に関する定義ファイルが読み込みできるか確認してください。

03：Service Coordinatorを上書きインストールしてください。

KDEC07579-E

The user name is invalid. (user = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

説明

USERコマンドに指定したユーザ名は登録されていません。

(S)

処理を中断します。

(O)

正しいユーザ名を指定してください。

KDEC07580-E

The -pass option cannot be specified for anonymous users.

説明

ユーザ名が指定されていない（anonymous）ユーザに対して-passオプションを指定できません。

(S)

処理を中断します。

(O)

名前が指定されていない（anonymous）ユーザ以外のユーザ名を指定してください。

KDEC07581-E

The parameter is invalid. (parameter = aa....aa)

aa....aa：コマンドのパラメタ

説明

コマンドのパラメタが不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

正しいパラメタを指定してください。

KDEC07585-I

The command finished successfully. (resource adapter name = aa....aa)

aa....aa：リソースアダプタ名

説明

コマンドが正常に終了しました。

KDEC07586-E

The command finished abnormally. (resource adapter name = aa....aa)

aa....aa：リソースアダプタ名

リソースアダプタに対して処理を行う前にエラーとなった場合：<null>

説明

コマンドが異常終了しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

このメッセージの前に出力されているメッセージの対処方法に従って対処してください。このメッセージの前に出力されているメッセージがない場合は，FTPインバウンドアダプタのログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC07587-I

List-data transfer started. (user = aa....aa, client = bb....bb, mode = cc....cc, argument = dd....dd)

aa....aa：ユーザ名

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：種別

NLST：NLSTコマンド

LIST：LISTコマンド

dd....dd：引数

説明

リストデータの転送を開始しました。

KDEC07588-I

List-data transfer finished. (user = aa....aa, client = bb....bb, mode = cc....cc, argument = dd....dd)

aa....aa：ユーザ名

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：種別

NLST：NLSTコマンド

LIST：LISTコマンド

dd....dd：引数

説明

リストデータの転送を終了しました。

KDEC07589-E

List-data transfer failed. (user = aa....aa, client = bb....bb, mode = cc....cc, argument = dd....dd)

aa....aa：ユーザ名

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：種別

NLST：NLSTコマンド

LIST：LISTコマンド

dd....dd：引数

説明

リストデータの転送が失敗しました。

(S)

リストデータ転送処理を終了します。

(O)

次の項目を見直してください。

FTPサーバの状態

ネットワークの状態

また，このメッセージの前に出力されているメッセージの対処方法に従って対処してください。

KDEC07590-E

A network error occurred during the sending of a list-data. (user = aa....aa, client = bb....bb, argument = cc....cc, information = dd....dd)

aa....aa：ユーザ名

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：引数

dd....dd：保守情報

説明

リストデータの送信中にネットワークエラーが発生しました。

(S)

リストデータ転送処理を終了します。

(O)

次の項目を見直してください。

FTPサーバの状態

ネットワークの状態

KDEC07591-E

A timeout occurred during the sending of a list-data. (user = aa....aa, client = bb....bb, argument = cc....cc, timeout = dd....dd)

aa....aa：ユーザ名

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：引数

dd....dd：タイムアウト値

説明

リストデータの送信中にタイムアウトが発生しました。

(S)

リストデータ転送処理を終了します。

(O)

次の項目を見直してください。

FTPサーバの状態

ネットワークの状態

タイムアウト値

KDEC07592-E

Communication by a secure control connection failed. (user = aa....aa, client = bb....bb, server ip-address = cc....cc, server port = dd....dd, FTPS mode = ee....ee, information = ff....ff)

aa....aa：ユーザ名

ユーザがログインする前にエラーが発生した場合：<null>

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：サーバのIPアドレス

dd....dd：サーバのポート番号

ee....ee：FTPSのモード

Implicit：暗黙的なFTPS

Explicit：明示的なFTPS

None：通常のFTP

ff....ff：保守情報

説明

FTPSでの，セキュアプロトコルを利用した制御コネクションの通信に失敗しました。

(S)

ファイルまたはリストデータの転送処理を終了します。

(O)

次の項目を見直してください。

RAR属性の属性ファイル設定のうち，FTPSに関するプロパティ値

ネットワークの状態

FTPクライアントの設定

KDEC07593-E

A file path specified in the RAR properties file is invalid. (resource adapter name = aa....aa, property name = bb....bb, value = cc....cc)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：プロパティ名

cc....cc：指定された値

説明

RAR属性の属性ファイルに指定したファイルパスが不正です。または，ファイルが存在しません。

(S)

FTPインバウンドアダプタの起動処理に失敗し，起動処理を中断します。

(O)

RAR属性の属性ファイルに指定しているproperty nameが示すプロパティ値をフルパスで指定し，FTPインバウンドアダプタを起動してください。

次のファイルパスは指定できません。

「//」，「/./」，「/../」を含むパス

OSの予約デバイス名

KDEC07594-E

An attempt to initialize FTPS settings failed. (resource adapter name = aa....aa, error code = bb....bb, information = cc....cc)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：エラーコード

01：指定したファイルの読み込みに失敗しました。

02：キーストアの取得に失敗しました。

03：指定したキーを処理できません。

04：処理できないアルゴリズムを指定しました。

05：処理できないタイプのキーストアを指定しました。

99：想定できない内部エラーが発生しました。

cc....cc：保守情報

説明

FTPSの初期化に失敗しました。

(S)

FTPインバウンドアダプタの起動処理に失敗し，起動処理を中断します。

(O)

出力されたエラーコードに従い，RAR属性の属性ファイルのうち，FTPSに関する設定を見直してください。問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

01：指定したキーストアを読み込めません。正しいファイルパスを指定してください。また，指定したキーストアのファイルが存在することや，読み取り属性が正しく設定されていることなどを確認してください。

02：次の原因が考えられます。

・指定したキーストアのタイプが不正です。

　JKSタイプのキーストアを指定してください。

・キーストアのパスワードが違います。

　正しいパスワードを指定してください。

03：キーのパスワードが違います。正しいパスワードを指定してください。

04：アルゴリズムが不正です。保守員に連絡してください。

05：キーストアのタイプが不正です。保守員に連絡してください。

99：想定できない内部エラーが発生しました。RAR属性の属性ファイルのうち，FTPSに関する設定を見直してください。問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KDEC07595-E

The FTP command returned an error response because of the FTPS status. (user = aa....aa, client = bb....bb, FTPS mode = cc....cc, command = dd....dd, error code = ee....ee)

aa....aa：ユーザ名

ユーザがログインする前にエラーが発生した場合：<null>

bb....bb：クライアントIPアドレス

cc....cc：FTPSのモード

Implicit：暗黙的なFTPS

Explicit：明示的なFTPS

None：通常のFTP

dd....dd：FTPコマンド

ee....ee：エラーコード

01：FTPSを許可しない設定でAUTHコマンドを受信しました。

02：認証成功済みです。

03：すでにセキュアプロトコルによる制御コネクションが確立しています。

04：セキュアプロトコルによる制御コネクションが確立していません。

説明

FTPSの状態を原因として，FTPコマンドがエラー応答を返しました。

(S)

次のどちらかの処理を実行します。

ファイルまたはリストデータ転送処理を終了します。

設定を無効にしたまま，ファイルまたはリストデータ転送処理をします。

(O)

エラーコードごとに次の対処をしてください。

01：FTPインバウンドアダプタが通常のFTPで起動しています。FTPインバウンドアダプタのFTPSを許可するか，FTPクライアントで通常のFTPを使用してください。

02：FTPクライアントによるAUTHコマンドの発行を，USERコマンドおよびPASSコマンド発行前にしてください。

03：次の原因が考えられます。FTPクライアントの設定を確認してください。

・ImplicitモードでAUTHコマンドを発行した

・ExplicitモードでAUTHコマンドが成功済みである

04：次の原因が考えられます。

・通常のFTPで動作している

　FTPインバウンドアダプタのFTPSを許可し，FTPクライアントでFTPSを使用してください。

・セキュアコネクションの確立に失敗している

　このメッセージの前に，ほかのメッセージが出力されている場合は，そちらのメッセージの対処に従ってください。

解決しない場合は，次の項目を見直してください。

RAR属性の属性ファイル設定のうち，FTPSに関するプロパティ値

ネットワークの状態

FTPクライアントの設定

KDEC07596-E

The password specified in the RAR properties file is too short. (resource adapter name = aa....aa, property name = bb....bb)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：プロパティ名

説明

RAR属性の属性ファイルに指定したパスワードの長さが短過ぎます。

(S)

FTPインバウンドアダプタの起動処理に失敗し，起動処理を中断します。

(O)

パスワードは，6文字以上にしてください。正しいパスワードを指定してください。

KDEC07608-E

The number of users specified in the user information specification file exceeds the maximum number of users that can be registered. (maximum user = aa....aa)

aa....aa：登録できるユーザ数

説明

ユーザ情報指定ファイルに指定しているユーザの数が登録できるユーザ数を超えています。

(S)

処理を中断します。

(O)

不要な登録済みユーザを削除してください。

KDEC07609-E

The content of the user information specification file is invalid. (file path = aa....aa, line = bb....bb, invalid parameter = cc....cc)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルのパス

bb....bb：エラー発生行

cc....cc：不正なパラメタ名

表示する文字とエラー原因となったパラメタの対応を次の表に示します。

表示する文字

対応するエラー原因となったパラメタ

UserName

ユーザ名

Password

パスワード

説明

ユーザ情報指定ファイルの内容が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

ユーザ情報指定ファイルの該当行にユーザ名またはパスワードが正しく指定されているか確認してください。

KDEC07610-E

The length of the aa....aa must be 1 to bb....bb characters. (file path = cc....cc, line = dd....dd)

aa....aa：不正なパラメタ名

表示する文字とエラー原因となったパラメタの対応を次の表に示します。

表示する文字

対応するエラー原因となったパラメタ

UserName

ユーザ名

Password

パスワード

bb....bb：パラメタの長さの最大値

cc....cc：ユーザ情報指定ファイルのパス

dd....dd：エラー発生行

説明

指定したパラメタの長さが0，または最大値を超えています。

(S)

処理を中断します。

(O)

ユーザ情報指定ファイルの該当行にユーザ名またはパスワードを指定可能範囲の長さで指定してください。

KDEC07611-E

One or more prohibited characters are specified. (file path = aa....aa, line = bb....bb, invalid parameter = cc....cc)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルのパス

bb....bb：エラー発生行

cc....cc：不正なパラメタ名

表示する文字とエラー原因となったパラメタの対応を次の表に示します。

表示する文字

対応するエラー原因となったパラメタ

UserName

ユーザ名

Password

パスワード

説明

登録時または更新時に指定したユーザ名またはパスワードに使用できない文字が指定されました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ユーザ情報指定ファイルの該当行に正しいユーザ名，またはパスワードを指定してください。

KDEC07612-E

The -r option cannot be specified for anonymous users. (file path = aa....aa, line = bb....bb)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルのパス

bb....bb：エラー発生行

説明

ユーザ名が指定されていない（anonymous）ユーザが指定されたユーザ情報指定ファイルに対して-rオプションを指定したため，パスワードの変更はできません。

(S)

処理を中断します。

(O)

ユーザ情報指定ファイルの該当行に名前が指定されていない（anonymous）ユーザ以外のユーザ名を指定してください。

KDEC07613-E

Passwords cannot be specified for anonymous users. (file path = aa....aa, line = bb....bb)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルのパス

bb....bb：エラー発生行

説明

ユーザ名が指定されていない（anonymous）ユーザに対してパスワードの指定はできません。

(S)

処理を中断します。

(O)

ユーザ情報指定ファイルの該当行に名前が指定されていない（anonymous）ユーザ以外のユーザ名を指定してください。

KDEC07614-E

The user is already registered. (file path = aa....aa, line = bb....bb)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルのパス

bb....bb：エラー発生行

説明

ユーザ名がすでに登録されています。

(S)

処理を中断します。

(O)

ユーザ情報指定ファイルの該当行に別のユーザ名を指定してください。

KDEC07615-E

The user is not registered. (file path = aa....aa, line = bb....bb)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルのパス

bb....bb：エラー発生行

説明

ユーザ情報指定ファイルに指定したユーザ名が登録されていません。

(S)

処理を中断します。

(O)

ユーザ情報指定ファイルの該当行に正しいユーザ名を指定してください。

KDEC07701-E

Processing to start the Kafka inbound adapter failed. (resource adapter name = aa....aa, error code = bb....bb)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：エラーコード

01：ログ出力に関する定義ファイルの解析に失敗しました。

02：内部例外が発生しました。

03：RAR属性の属性ファイルで設定できないプロパティ値が設定されました。

04：定義ファイルの入出力で問題が発生しました。

05：ファイルの入出力で問題が発生しました。

06：定義ファイルの作成に失敗しました。

説明

Kafkaインバウンドアダプタの起動処理に失敗しました。

(S)

Kafkaインバウンドアダプタの起動処理を中断します。

(O)

エラーコードごとに次の対処をしてください。

01：Service Coordinatorを上書きインストールしてください。

02：Kafkaインバウンドアダプタのログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

03：KDEC07709-Eのメッセージに出力されているプロパティ値を見直してください。

04：<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>/CSC/inbound-adapter/kafka/config以下のファイルとディレクトリについて次を確認してください。

アクセス権限が正しく設定されているか。

ディスク容量が不足していないか。

05：<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>/CSC/inbound-adapter/kafka/config以下のファイルとディレクトリについて次を確認してください。

アクセス権限が正しく設定されているか。

ディスク容量が不足していないか。

06：Kafkaインバウンドアダプタのログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC07702-I

The Kafka inbound adapter started. (resource adapter name = aa....aa)

aa....aa：リソースアダプタ名

説明

Kafkaインバウンドアダプタの起動処理が完了しました。

(S)

Kafkaインバウンドアダプタの開始処理を完了します。

KDEC07703-E

Processing to stop the Kafka inbound adapter failed. (resource adapter name = aa....aa)

aa....aa：リソースアダプタ名

説明

Kafkaインバウンドアダプタの停止処理に失敗しました。

(S)

すでにKafkaインバウンドアダプタは停止しています。

(O)

Kafkaインバウンドアダプタのログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC07704-I

The Kafka inbound adapter was stopped. (resource adapter name = aa....aa)

aa....aa：リソースアダプタ名

説明

Kafkaインバウンドアダプタの停止処理が完了しました。

(S)

Kafkaインバウンドアダプタの停止処理を完了します。

KDEC07705-E

Processing to activate Kafka reception at the Kafka inbound adapter failed. (resource adapter name = aa....aa, reception ID = bb....bb, error code = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：Kafka受付の受付ID

受付IDが取得できない場合：<null>

cc....cc：エラーコード

01：Kafka受付の受付IDが設定されていません。

02：すでに同じ受付IDのKafka受付が関連づけられています。

03：定義の解析に失敗しました。

dd....dd：例外情報

エラーコードが03以外の場合はnullが出力される。

説明

Kafka受付とKafkaインバウンドアダプタの関連づけ処理に失敗しました。

(S)

Kafka受付の起動処理に失敗しました。処理を中断します。

(O)

エラーコードごとに次の対処をしてください。

01：Kafka受付の受付IDの設定を見直してください。

02：Kafka受付の設定を見直してください。すでに関連づけられているKafka受付と同一のIDを設定していないか。

03：Kafka受付のKafka受付定義ファイルに指定した定義を見直してください。例外情報を参考にして，Kafka受付定義ファイルに指定した定義を見直してください。

KDEC07706-I

Processing to activate Kafka reception at the Kafka inbound adapter finished successfully. (resource adapter name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：Kafka受付の受付ID

説明

Kafka受付とKafkaインバウンドアダプタの関連づけ処理が完了しました。

(S)

Kafka受付とKafkaインバウンドアダプタの関連づけ処理を完了します。

KDEC07707-E

Processing to deactivate Kafka reception at the Kafka inbound adapter failed. (resource adapter name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：Kafka受付の受付ID

説明

Kafka受付とKafkaインバウンドアダプタの関連づけ解除処理に失敗しました。

(S)

すでにKafka受付は停止しています。

(O)

Kafkaインバウンドアダプタのログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC07708-I

Processing to deactivate Kafka reception at the Kafka inbound adapter finished successfully. (resource adapter name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：Kafka受付の受付ID

説明

Kafka受付とKafkaインバウンドアダプタの関連づけ解除処理が完了しました。

(S)

Kafka受付とKafkaインバウンドアダプタの関連づけ解除処理を完了します。

KDEC07709-E

A value specified in the RAR properties file is invalid. (resource adapter name = aa....aa, property name = bb....bb, value = cc....cc)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：プロパティ名

cc....cc：指定された値

説明

RAR属性の属性ファイルに指定したプロパティ値が不正です。

(S)

Kafkaインバウンドアダプタの起動処理を中断します。

(O)

Kafkaインバウンドアダプタの起動に失敗しました。RAR属性の属性ファイルに指定しているプロパティ値を見直してください。

KDEC07710-E

An attempt to register work failed. (resource adapter name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：Kafka受付の受付ID

説明

Workの登録に失敗しました。

(S)

Kafka受付の起動処理に失敗したため，処理を中断します。

(O)

HCSCサーバ内で実行されているKafka受付のリクエスト実行数が，RAR属性の属性ファイルのMaxTPoolSizeの値を超えていないか確認してください。

超えている場合

RAR属性の属性ファイルに指定しているMaxTPoolSizeの設定を見直してください。対処後にKafka受付を再起動してください。

超えていない場合

Kafkaインバウンドアダプタのログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC07716-E

Authentication failed. (resource adapter name = aa....aa, reception ID = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：受付ID

cc....cc：例外情報

説明

Brokerとの認証に失敗しました。

(S)

メッセージ受信機能（Consumer）を停止して，処理を中断します。

(O)

例外情報を参考にして，BrokerおよびKafka受付で設定した認証情報が正しいか確認してください。問題があれば対処し，そのあとKafka受付を再起動してください。

KDEC07717-E

The operation failed because you do not have the permissions needed for the operation. (resource adapter name = aa....aa, reception ID = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：受付ID

cc....cc：例外情報

説明

操作に対する権限がないため，操作が失敗しました。

(S)

メッセージ受信機能（Consumer）を停止して，処理を中断します。

(O)

例外情報を参考にして，操作に必要なアクセス権限を設定してください。対処後にKafka受付を再起動してください。

KDEC07720-E

Data polling failed. (resource adapter name = aa....aa, reception ID = bb....bb, consumer group name = cc....cc, consumer ID = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：受付ID

cc....cc：Consumerグループ名

dd....dd：Consumerのインスタンス識別子

ee....ee：例外情報

例外情報が取得できない場合：空文字

説明

データのポーリングに失敗しました。

(S)

メッセージ受信機能（Consumer）を停止して，処理を中断します。

(O)

例外情報を参考にして，対処してください。対処できない場合，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC07721-E

The commit failed. (resource adapter name = aa....aa, reception ID = bb....bb, consumer group name = cc....cc, consumer ID = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：受付ID

cc....cc：Consumerグループ名

dd....dd：Consumerのインスタンス識別子

ee....ee：例外情報

説明

コミットに失敗しました。

(S)

メッセージ受信機能（Consumer）を停止して，処理を中断します。

(O)

例外情報を参考にして，対処してください。対処後にKafka受付を再起動してください。

KDEC07722-E

A timeout occurred during commit processing. (resource adapter name = aa....aa, reception ID = bb....bb, consumer group name = cc....cc, consumer ID = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：受付ID

cc....cc：Consumerグループ名

dd....dd：Consumerのインスタンス識別子

ee....ee：例外情報

説明

タイムアウトの期間内にコミット処理が完了しないため，コミットに失敗しました。

(S)

メッセージ受信機能（Consumer）を停止して，処理を中断します。

(O)

ネットワークの状態や，タイムアウト値を見直してください。対処後にKafka受付を再起動してください。

KDEC07723-E

An exception occurred at the commit. (resource adapter name = aa....aa, reception ID = bb....bb, consumer group name = cc....cc, consumer ID = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：受付ID

cc....cc：Consumerグループ名

dd....dd：Consumerのインスタンス識別子

ee....ee：例外情報

説明

コミットに失敗しました。

(S)

メッセージ受信機能（Consumer）を停止して，処理を中断します。

(O)

例外情報を参考にして，対処してください。対処できない場合，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC07724-W

An exception occurred at the close of the consumer. (resource adapter name = aa....aa, reception ID = bb....bb, consumer group name = cc....cc, consumer ID = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：受付ID

cc....cc：Consumerグループ名

dd....dd：Consumerのインスタンス識別子

ee....ee：例外情報

説明

Consumerの終了時に例外が発生しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

例外名，例外から取得したメッセージから原因が特定できる場合は，その対処方法に従ってください。対処できない場合，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC07741-E

An error occurred during execution of Kafka reception. (resource adapter name = aa....aa, reception ID = bb....bb, consumer group name = cc....cc, consumer ID = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：受付ID

cc....cc：Consumerグループ名

dd....dd：Consumerのインスタンス識別子

ee....ee：例外情報

説明

Kafka受付の実行時に問題が発生しました。

(S)

メッセージ受信機能（Consumer）を停止して，処理を中断します。

(O)

例外情報を参考にして，対処してください。対処できない場合，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC07743-W

Information indicating that the message processing failed was returned from Kafka reception. (resource adapter name = aa....aa, reception ID = bb....bb, consumer group name = cc....cc, consumer ID = dd....dd, topic = ee....ee, partition = ff....ff, offset = gg....gg, retry = hh....hh)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：受付ID

cc....cc：Consumerグループ名

dd....dd：Consumerのインスタンス識別子

ee....ee：メッセージ処理に失敗したメッセージのトピック

ff....ff：メッセージ処理に失敗したメッセージのパーティション

gg....gg：メッセージ処理に失敗したメッセージのオフセット

hh....hh：リトライ回数

メッセージ受信後コミットの場合は，リトライしないため0を出力する。

説明

メッセージ処理が失敗したことを示す情報がKafka受付から返されました。

(S)

処理を続行します。

(O)

メッセージ内容およびデータトレースを参考に，対処してください。

対処できない場合，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC07744-E

Processing was halted because the retry limit was reached. (resource adapter name = aa....aa, reception ID = bb....bb, consumer group name = cc....cc, consumer ID = dd....dd, topic = ee....ee, partition = ff....ff, offset = gg....gg)

aa....aa：リソースアダプタ名

bb....bb：受付ID

cc....cc：Consumerグループ名

dd....dd：Consumerのインスタンス識別子

ee....ee：メッセージ処理に失敗したメッセージのトピック

ff....ff：メッセージ処理に失敗したメッセージのパーティション

gg....gg：メッセージ処理に失敗したメッセージのオフセット

説明

リトライの上限に達したため，処理を中断します。

(S)

メッセージ受信機能（Consumer）を停止して，処理を中断します。

(O)

メッセージ内容およびデータトレースを参考に，対処してください。

対処できない場合，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC07750-E

An internal error occurred. (information = aa....aa)

aa....aa：保守情報

説明

内部エラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

Kafkaインバウンドアダプタのログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC07801-E

An attempt to start the gRPC inbound adapter failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：gRPCインバウンドアダプタ名称

bb....bb：障害が発生した処理名称

cc....cc：例外情報（例外クラス/例外発生メソッド:行番号/例外メッセージ）

説明

gRPCインバウンドアダプタの開始処理に失敗しました。

(S)

開始処理を中断します。

(O)

次の対処を行ってください。

次の対処に当てはまらない場合は，例外ログを採取し，保守員に連絡してください。

gRPCインバウンドアダプタに指定されているポートを使用しているプログラムが存在している可能性があります。存在する場合は，該当するプログラムを終了し，時間をおいたあと，再度，開始処理を行ってください。

SSL/TCLの設定が誤っている可能性があります。SSL/TCLの設定で指定されたファイルが読み込みできることを確認し，再度，開始処理を行ってください。

KDEC07802-E

A value specified in the RAR properties file is invalid. (adapter name = aa....aa, property name = bb....bb, value = cc....cc)

aa....aa：リソースアダプタ名称

bb....bb：プロパティ名

cc....cc：指定された値

説明

RAR属性の属性ファイルに指定したプロパティ値が不正です。

(S)

開始処理を中断します。

(O)

RAR属性の属性ファイルに指定しているproperty nameが示すプロパティ値を見直してください。

KDEC07803-I

The gRPC inbound adapter started successfully. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：gRPCインバウンドアダプタ名称

説明

gRPCインバウンドアダプタの開始処理が完了しました。

KDEC07811-W

The gRPC server did not shut down within the timeout period. The gRPC inbound adapter will continue waiting for the server to shut down. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：gRPCインバウンドアダプタ名称

説明

gRPCサーバのシャットダウンがタイムアウト期間に完了しませんでした。

(S)

シャットダウンの完了を待機します。

(O)

対処方法はありません。

KDEC07812-I

The gRPC inbound adapter stopped successfully. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：gRPCインバウンドアダプタ名称

説明

gRPCインバウンドアダプタの停止処理が完了しました。

KDEC07821-E

Activation of the gRPC receptor failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, reason = cc....cc, receptor ID = dd....dd, target method = ee....ee)

aa....aa：gRPCインバウンドアダプタ名称

bb....bb：障害が発生した処理名称

cc....cc：失敗原因コード

dd....dd：gRPC受付ID

ee....ee：完全修飾gRPCメソッド名

説明

gRPC受付のエンドポイントアクティベーションに失敗しました。

(S)

エンドポイントアクティベーション処理を中断します。

(O)

失敗原因コードに従い次の対処を行ってください。

1：不正なディスクリプタセットです。gRPC受付の定義を確認してください。

2：存在しないgRPCメソッドです。gRPC受付の定義を確認してください。

3：登録済みのサービスと，同一のパッケージ名，サービス名を持ち，内容の異なるgRPCサービスがディスクリプタセットに存在します。gRPC受付の定義を修正してください。

KDEC07822-I

The gRPC receptor was activated successfully. (adapter name = aa....aa, receptor ID = bb....bb, target method name = cc....cc)

aa....aa：gRPCインバウンドアダプタ名称

bb....bb：gRPC受付ID

cc....cc：完全修飾gRPCメソッド名

説明

gRPC受付のエンドポイントアクティベーション処理が完了しました。

KDEC07823-I

The gRPC service was configured and activated. (adapter name = aa....aa, service name = bb....bb)

aa....aa：gRPCインバウンドアダプタ名称

bb....bb：完全修飾gRPCサービス名

説明

gRPCサービスを構成し有効化しました。

KDEC07832-I

The gRPC receptor was deactivated successfully. (adapter name = aa....aa, receptor ID = bb....bb, target method name = cc....cc)

aa....aa：gRPCインバウンドアダプタ名称

bb....bb：gRPC受付ID

cc....cc：完全修飾gRPCメソッド名

説明

gRPC受付のエンドポイントデアクティベーション処理が完了しました。

KDEC07834-I

The gRPC service was deactivated. (adapter name = aa....aa, service name = bb....bb)

aa....aa：gRPCインバウンドアダプタ名称

bb....bb：完全修飾gRPCサービス名

説明

gRPCサービスを構成し無効化しました。

KDEC07841-E

The gRPC inbound adapter received a request message that was not bound to a gRPC receptor. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb)

aa....aa：gRPCインバウンドアダプタ名称

bb....bb：完全修飾gRPCメソッド名

説明

gRPC受付に関連づけられていないgRPCメソッド要求メッセージを受信しました。

(S)

クライアントにエラー応答を返します。

(O)

次の対処を行ってください。

次の対処に当てはまらない場合は，例外ログを採取し，保守員に連絡してください。

gRPC受付が開始していない可能性があります。gRPC受付の開始処理を行って，再実行してください。

gRPCクライアントプログラムの問題である可能性があります。gRPCクライアントプログラムを確認してください。

KDEC07842-I

The gRPC inbound adapter received a request message successfully. (adapter name = aa....aa, message name = bb....bb)

aa....aa：gRPCインバウンドアダプタ名称

bb....bb：完全修飾gRPCメッセージ名

説明

gRPC電文を正しく受信しました。

KDEC07844-I

The gRPC inbound adapter is calling the gRPC receptor. (adapter name = aa....aa, receptor ID = bb....bb, method name = cc....cc)

aa....aa：gRPCインバウンドアダプタ名称

bb....bb：gRPC受付ID

cc....cc：完全修飾gRPCメソッド名

説明

gRPC受付を呼び出します。

KDEC07846-W

The gRPC inbound adapter is sending an error response to the caller. (adapter name = aa....aa, receptor ID = bb....bb, method name = cc....cc)

aa....aa：gRPCインバウンドアダプタ名称

bb....bb：gRPC受付ID

cc....cc：完全修飾gRPCメソッド名

説明

呼び出し元にエラー応答を送信します。

(O)

想定外のエラー応答の場合，gRPC受付のログなどを確認し，問題を解決してください。

KDEC07848-I

The gRPC inbound adapter is sending a normal response to the caller. (adapter name = aa....aa, receptor ID = bb....bb, method name = cc....cc)

aa....aa：gRPCインバウンドアダプタ名称

bb....bb：gRPC受付ID

cc....cc：完全修飾gRPCメソッド名

説明

呼び出し元に正常応答を送信します。

KDEC07849-I

The gRPC inbound adapter generated the message DTO. (adapter name = aa....aa, message name = bb....bb)

aa....aa：gRPCインバウンドアダプタ名称

bb....bb：完全修飾gRPCメッセージ名

説明

メッセージDTOを生成しました。

KDEC07850-I

The gRPC inbound adapter generated a response message. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：gRPCインバウンドアダプタ名称

説明

応答gRPC電文を生成しました。

KDEC07899-E

An internal error occurred in the gRPC inbound adapter. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：gRPCインバウンドアダプタ名称

bb....bb：障害が発生した処理名称

cc....cc：例外情報（例外クラス/例外発生メソッド:行番号/例外メッセージ）

説明

内部エラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

例外ログを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC10001-I

The HCSC command was accepted. (command = aa....aa)

aa....aa：コマンド種別

HCSCサーバの「MBean名#オペレーション名」が表示されます。

説明

コマンドを受け付けました。

(S)

処理を継続します。

KDEC10002-I

The HCSC command finished successfully. (command = aa....aa)

aa....aa：コマンド種別

HCSCサーバの「MBean名#オペレーション名」が表示されます。

説明

コマンド処理が完了しました。

(S)

処理を継続します。

KDEC10003-E

The HCSC command failed. (command = aa....aa)

aa....aa：コマンド種別

HCSCサーバの「MBean名#オペレーション名」が表示されます。

説明

コマンド処理が失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC10004-E

A specified command parameter is invalid. (command = aa....aa, parameter = bb....bb)

aa....aa：コマンド種別

HCSCサーバのコマンド名またはHCSCサーバの「MBean名#オペレーション名」が表示されます。

bb....bb：不正パラメタ種別

説明

コマンドのパラメタが不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

指定したパラメタを確認して，再度実行してください。

KDEC10005-E

File access failed. (file name = aa....aa)

aa....aa：ファイル名

説明

ファイルアクセスに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

［ファイル名］のファイルを確認してください。

KDEC10006-E

The command cannot execute because another HCSC command is executing. (command = aa....aa)

aa....aa：本コマンドのコマンド種別

HCSCサーバの「MBean名#オペレーション名」が表示されます。

説明

ほかのHCSCコマンドが実行中のため，コマンドが実行できません。または，同一のHCSCサーバに対して，運用環境（画面）からの操作やHCSCコマンドを同時に実行しようとしているため，処理を実行できません。

(S)

処理を中断します。

(O)

ほかのコマンドが終了してから，再度コマンドを実行してください。または，ほかの操作が終了してから，再度操作してください。

KDEC10007-E

The command cannot execute because the HCSC server is starting. (command = aa....aa)

aa....aa：コマンド種別

HCSCサーバの「MBean名#オペレーション名」が表示されます。

説明

HCSCサーバが起動しているため，コマンドが実行できません。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバを停止して，再度コマンドを実行してください。

KDEC10008-E

The command cannot execute because the adapter and business process of the HCSC server has not been deleted. (command = aa....aa)

aa....aa：コマンド種別

HCSCサーバの「MBean名#オペレーション名」が表示されます。

説明

削除されていないサービスアダプタやビジネスプロセスがあるために，HCSCサーバのアンセットアップに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

サービスアダプタまたはビジネスプロセスを削除して，再度コマンドを実行してください。

KDEC10009-W

Part of the processing failed but the command continued. For details, please check the message log. (command = aa....aa)

aa....aa：コマンド種別

HCSCサーバの「MBean名#オペレーション名」が表示されます。

説明

一部の処理に失敗しましたが，コマンドを続行しました。詳細はメッセージログを参照してください。

(S)

処理を継続します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いて再度実行してください。

KDEC10010-E

The connection to the J2EE server failed. (name = aa....aa)

aa....aa：J2EEサーバ名

説明

J2EEサーバとの接続に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

J2EEサーバの状態を確認してください。

KDEC10011-E

A command issued to the J2EE server failed. (command = aa....aa, error message = bb....bb)

aa....aa：コマンド種別

表示する文字とJ2EEサーバのコマンドの対応を次の表に示します。

表示する文字

対応するJ2EEサーバのコマンド

start

cjstartsv

stop

cjstopsv

deleteApp

cjdeleteapp

getAppProp

cjgetappprop

importApp

cjimportapp

listApp

cjlistapp

setAppProp

cjsetappprop

startApp

cjstartapp

stopApp

cjstopapp

getAttribute(State)

- (J2EEサーバの状態採取)

bb....bb：エラーメッセージ

エラーメッセージに論理サーバの状態を表す値が出力された場合の，値と状態の対応を次の表に示します。

値

状態

0

停止

1

稼働中

2

異常停止

3

停止中

4

起動中

5

回復中

6

通信障害

7

自動停止中

8

自動再起動中

10

自動停止中（回復中）

11

自動停止中（異常停止）

12

自動停止中（再起動中）

13

強制停止中

14

計画停止中

-1

不明

説明

J2EEサーバへ発行したコマンドが失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

J2EEサーバのメッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC10012-E

A command issued to Cosminexus Reliable Messaging failed. (system name = aa....aa, command = bb....bb, name = cc....cc, error code = dd....dd, error message = ee....ee)

aa....aa：Reliable Messagingのシステム名

bb....bb：コマンド種別

Reliable Messagingのコマンド名が表示されます。

cc....cc：キュー名またはキューの宛先名

dd....dd：障害コード

ee....ee：エラーメッセージ

説明

Reliable Messagingへ発行したコマンドが失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

出力される障害コードを参照し，障害要因を取り除いてください。

コマンドごとに出力される障害コードを次に示します。

コマンド共通

障害コード

要因

対処方法

HRM-00822

内部エラーが発生しました。

この障害の発生前後に出力されたメッセージを参照し，該当する障害要因を取り除いてください。障害要因を取り除けない場合はReliable Messagingのログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

HRM-01201

メソッドの引数の値がnullでした。

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

HRM-01202

メソッドの引数の値が不正でした。

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

HRM-01203

サポートされていないコマンドを実行しました。

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

HRM-01204

CommandAdapterがclose状態だったため，メソッドの実行に失敗しました。

この障害の発生前後に出力されたメッセージを参照し，該当する障害要因を取り除いてください。障害要因を取り除けない場合はReliable Messagingのログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

HRM-20010

コマンドオプションに指定した値が不正です。

この障害の発生前後に出力されたメッセージを参照し，該当する障害要因を取り除いてください。障害要因を取り除けない場合はReliable Messagingのログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

HRM-20011

コマンドの形式が不正です。

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

HRM-20012

コマンドが失敗しました。

メッセージログファイルを参照し，障害要因を表すメッセージを特定したあと，そのメッセージの対処方法に従ってください。障害要因を取り除いたあと，再度コマンドを実行してください。

hrmmkqueコマンド

障害コード

要因

対処方法

HRM-20000

指定したキュー名の文字数が上限の20文字を超えています。

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

HRM-20001

指定したキュー名に不正な文字が含まれています。

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

HRM-20002

指定したキュー名はすでに存在しています。

HCSCが使用する下記キュー名のキューがすでに存在しないか確認してください。

CSC_<クラスタ名><サービスID>

CSC<クラスタ名>ACPT_RCVQ

CSC<クラスタ名>ACPT_DBQ

CSC<クラスタ名>TRNS_RCVQ

CSC_<クラスタ名><連携先クラスタ名>

HRM-20006

システム状態が不正です。

Reliable Messagingのシステムの状態が，発行したコマンドを実行できる状態であるか確認し，必要に応じてReliable Messagingのシステムの状態を変更したあと，再度コマンドを実行してください。

HRM-20036

指定した宛先名の宛先は存在しません。

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

HRM-20037

キュー間転送機能が無効のため，使用できない状態です。

Reliable MessagingのコンフィグプロパティRMTRConnectFlagにtrueを指定し，Reliable Messagingを再起動したあと，再度コマンドを実行してください。

HRM-20060

MANAGED_STATE以外のシステム状態で，RMDeadMessageQueueNameと同じキュー名を指定したため，キューの作成に失敗しました。

Reliable MessagingのRMDeadMessageQueueNameがHCSCの使用する次のキュー名と一致していないことを確認してください。

CSC_<クラスタ名><サービスID>

CSC<クラスタ名>ACPT_RCVQ

CSC<クラスタ名>ACPT_DBQ

CSC<クラスタ名>TRNS_RCVQ

CSC_<クラスタ名><連携先クラスタ名>

HRM-20061

削除したキューと同名かつ異なる種類のキューを作成しようとしたため，キューの作成に失敗しました。

Reliable Messagingを再起動したあと，再度コマンドを実行してください。

HRM-20062

削除したキューと同名かつ異なるキューモードのキューを作成しようとしたため，キューの作成に失敗しました。

Reliable Messagingを再起動したあと，再度コマンドを実行してください。

HRM-20063

削除したキューと同名の受信用共用キューを作成するときに，異なる値の最大メッセージ長でキューを作成しようとしたため，キューの作成に失敗しました。

Reliable Messagingを再起動したあと，再度コマンドを実行してください。

HRM-20064

受信用共用キューがサポートしていないバージョンのため，共用キューの作成に失敗しました。

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

HRM-20065

データベースアクセス時にエラーが発生したため，共用キューの作成に失敗しました。

データベースの停止，対応する受信用共用キューが削除されているなどが考えられます。障害要因を取り除いたあと，再度コマンドを実行してください。

HRM-20100

指定したディスプレイ名はすでに存在しています。

指定したキューのディスプレイ名の値を見直し，再度コマンドを実行してください。

hrmdelqueコマンド

障害コード

要因

対処方法

HRM-20000

指定したキュー名の文字数が上限の20文字を超えています。

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

HRM-20001

指定したキュー名に不正な文字が含まれています。

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

HRM-20003

指定したキュー名のキューは存在しません。

再度削除する契機で出力されるため，特に対処の必要はありません。

HRM-20006

システム状態が不正です。

Reliable Messagingのシステムの状態が，発行したコマンドを実行できる状態であるか確認し，必要に応じてReliable Messagingのシステムの状態を変更したあと，再度コマンドを実行してください。

HRM-20009

指定したキューにはメッセージが登録されているため，キューの属性変更および削除はできません。

メッセージが送信されるまで待ってからアダプタを削除するか，またはアダプタを強制削除してください。

HRM-20035

キューの構成を変更できない状態です。

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

HRM-20037

キュー間転送機能が無効なため，使用できない状態です。

Reliable MessagingのコンフィグプロパティRMTRConnectFlagにtrueを指定し，Reliable Messagingを再起動したあと，再度コマンドを実行してください。

HRM-20059

キューを監視しているMessage-driven Beanが存在するため，キューの削除に失敗しました。

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

HRM-20066

キューが抑止していないまたは閉塞状態ではないため，キューの削除に失敗しました。

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

HRM-20067

キューに対するトランザクションが実行状態のため，キューの削除に失敗しました。

キューに対するトランザクションがコミットしたあと，再度コマンドを実行してください。

HRM-20068

Reliable Messaging起動直後のMANAGED_STATE以外のシステム状態で，RMDeadMessageQueueNameと同じキュー名を指定したため，キューの削除に失敗しました。

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

HRM-20072

キューの種類が不明による閉塞状態のため，キューの削除に失敗しました。

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

hrmmkaddrコマンド

障害コード

要因

対処方法

HRM-20006

システム状態が不正です。

Reliable Messagingのシステムの状態が，発行したコマンドを実行できる状態であるか確認し，必要に応じてReliable Messagingのシステムの状態を変更したあと，再度コマンドを実行してください。

HRM-20037

キュー間転送機能が無効のため，使用できない状態です。

Reliable MessagingのコンフィグプロパティRMTRConnectFlagにtrueを指定し，Reliable Messagingを再起動したあと，再度コマンドを実行してください。

HRM-20038

指定した宛先名はすでに存在しています。

nameで表示される宛先名がすでに存在するか確認してください。ユーザが作成した宛先名がHCSCの使用する次の宛先名と一致していないことを確認してください。

CSC<サービスID>

hrmdeladdrコマンド

障害コード

要因

対処方法

HRM-20006

システム状態が不正です。

Reliable Messagingのシステムの状態が，発行したコマンドを実行できる状態であるか確認し，必要に応じてReliable Messagingのシステムの状態を変更したあと，再度コマンドを実行してください。

HRM-20036

指定した宛先名の宛先は存在しません。

再度削除する契機で出力されるため，特に対処の必要はありません。

HRM-20037

キュー間転送機能が無効のため，使用できない状態です。

Reliable MessagingのコンフィグプロパティRMTRConnectFlagにtrueを指定し，Reliable Messagingを再起動したあと，再度コマンドを実行してください。

HRM-20039

指定した宛先はキューで参照しているため削除できません。

再度コマンドを実行してください。コマンドの再入力で回復しない場合はログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

hrmstartqueコマンド

障害コード

要因

対処方法

HRM-20000

指定したキュー名の文字数が上限の20文字を超えています。

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

HRM-20001

指定したキュー名に不正な文字が含まれています。

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

HRM-20003

指定したキュー名のキューは存在しません。

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

HRM-20006

システム状態が不正です。

Reliable Messagingのシステムの状態が，発行したコマンドを実行できる状態であるか確認し，必要に応じてReliable Messagingのシステムの状態を変更したあと，再度コマンドを実行してください。

HRM-20007

指定したキューは閉塞状態のため，コマンドを実行できません。

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

HRM-20037

キュー間転送機能が無効のため，使用できない状態です。

Reliable MessagingのコンフィグプロパティRMTRConnectFlagにtrueを指定し，Reliable Messagingを再起動したあと，再度コマンドを実行してください。

hrmstopqueコマンド

障害コード

要因

対処方法

HRM-20000

指定したキュー名の文字数が上限の20文字を超えています。

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

HRM-20001

指定したキュー名に不正な文字が含まれています。

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

HRM-20003

指定したキュー名のキューは存在しません。

アダプタの削除，HCSCサーバのアンセットアップで出力された場合は問題ありません。その他の場合はログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

HRM-20006

システム状態が不正です。

Reliable Messagingのシステムの状態が，発行したコマンドを実行できる状態であるか確認し，必要に応じてReliable Messagingのシステムの状態を変更したあと，再度コマンドを実行してください。

HRM-20007

指定したキューは閉塞状態のため，コマンドを実行できません。

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

HRM-20037

キュー間転送機能が無効のため，使用できない状態です。

Reliable MessagingのコンフィグプロパティRMTRConnectFlagにtrueを指定し，Reliable Messagingを再起動したあと，再度コマンドを実行してください。

HRM-20041

指定したキューの種別が不正です。

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC10013-E

An attempt to connect to Cosminexus Reliable Messaging has failed. (system name = aa....aa, exception = bb....bb, message = cc....cc)

aa....aa：Reliable Messagingのシステム名

bb....bb：例外種別

cc....cc：エラーメッセージ

説明

Reliable Messagingへの接続が失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

Reliable MessagingおよびJ2EEサーバの状態を確認してください。または，mserver.properties（Management Server環境設定ファイル）に，"ejbserver.server.edition.settingforce="が指定されているか確認してください。指定されていない場合は，指定後にManagement Serverを再起動してください。

KDEC10014-E

An unexpected exception occurred. (exception = aa....aa, message = bb....bb)

aa....aa：例外種別

bb....bb：エラーメッセージ

説明

予期しない例外が発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

例外種別およびエラーメッセージを確認して，障害の要因を取り除いてください。問題が解決しない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC10015-E

An attempt to connect to a HCSC J2EE application has failed. (name = aa....aa, exception = bb....bb, message = cc....cc)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：例外種別

cc....cc：エラーメッセージ

説明

HCSCサーバへのコマンド要求が失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバの状態をcscstatusコマンドで確認してください。

KDEC10016-E

The command cannot execute because the HCSC server is not running. (command = aa....aa)

aa....aa：コマンド種別

HCSCサーバの「MBean名#オペレーション名」が表示されます。

説明

HCSCサーバが，コマンドまたは運用環境（画面）からの操作を受け付けられない状態です。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバが起動していない場合は，HCSCサーバを起動して，再度コマンドを実行するか，または再度操作してください。

タイムアウトが発生している場合は，障害要因を取り除いて，再度コマンドを実行するか，または再度操作してください。

KDEC10017-E

The queue cannot be deleted because a message remains in the queue. (name = aa....aa)

aa....aa：キュー名

説明

キュー内にメッセージが残っているため，キューの削除に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージが送信されるまで待ってからサービスアダプタを削除するか，またはサービスアダプタを強制削除してください。

KDEC10020-E

A parameter of the setup file is invalid. (parameter = aa....aa)

aa....aa：パラメタ識別子

説明

HCSCサーバのセットアップ定義ファイルの内容が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC10021-E

The length of the parameter string is invalid. (parameter = aa....aa, length = bb....bb)

aa....aa：パラメタ識別子

bb....bb：文字列長

説明

パラメタで指定した文字列の長さが不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

正しいパラメタを指定して，再度実行してください。

KDEC10022-E

The specified parameter is outside the valid range. (parameter = aa....aa)

aa....aa：パラメタ識別子

説明

パラメタで指定した指定値が範囲外です。

(S)

処理を中断します。

(O)

正しいパラメタを指定して，再度実行してください。

KDEC10023-E

The stipulated file in the adapter configuration was not found. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：ファイル名

説明

サービスアダプタまたはビジネスプロセスの構成内に規定のファイルが見つかりません。

(S)

処理を中断します。

(O)

サービスアダプタまたはビジネスプロセスを再作成してください。

KDEC10024-E

A parameter of the adapter definition file was not found. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, parameter = cc....cc)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：ファイル名

cc....cc：パラメタ識別子

説明

サービスIDのサービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスアダプタ定義ファイルのパラメタが見つかりません。

(S)

処理を中断します。

(O)

サービスアダプタまたはビジネスプロセスを再作成してください。

KDEC10025-E

The length of a parameter of the adapter definition file is invalid. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, parameter = cc....cc)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：ファイル名

cc....cc：パラメタ識別子

説明

サービスIDのサービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスアダプタ定義ファイルのパラメタ値の長さが不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

サービスアダプタまたはビジネスプロセスを再作成してください。

KDEC10026-E

A parameter value of the adapter definition file is invalid.(adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, parameter = cc....cc)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：ファイル名

cc....cc：パラメタ識別子

説明

サービスIDのサービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスアダプタ定義ファイルのパラメタ値が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

サービスアダプタまたはビジネスプロセスを再作成してください。

KDEC10027-I

The HCSC command finished successfully. (command = aa....aa, delete num = bb....bb)

aa....aa：コマンド種別

HCSCサーバのコマンド名，またはHCSCサーバの「MBean名#オペレーション名」が表示されます。

bb....bb：削除実行履歴数

説明

コマンド処理が完了しました。

(S)

処理を継続します。

KDEC10028-E

A setting in the Cosminexus usrconf.properties file is invalid. (parameter = aa....aa)

aa....aa：プロパティキー

説明

サービスプラットフォームのusrconf.properties（J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル）設定が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

サービスプラットフォームのusrconf.properties（J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル）設定を確認してください。メッセージログで出力されたプロパティキーの値を確認して再度実行してください。

KDEC10029-E

The specified adapter is already in place. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

説明

指定したサービスアダプタまたはビジネスプロセスは配備済みです。

(S)

処理を中断します。

(O)

サービスアダプタまたはビジネスプロセス削除後に再度実行してください。

KDEC10030-W

The specified adapter has already been deleted. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

説明

指定したサービスアダプタまたはビジネスプロセスはすでに削除されています。

(S)

処理を続行します。

KDEC10031-E

The application attributes file is invalid. (application name = aa....aa, type = bb....bb, error message = cc....cc)

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：ファイルタイプ

1：getAppPropで取得したファイル

2：アダプタ内定義ファイル

3：HCSCサーバ用systemファイル

4：リクエスト受付用systemファイル

5：ユーザ定義受付内定義ファイル

cc....cc：エラーメッセージ

説明

属性ファイルが不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

カスタムアダプタ※の場合，アダプタのcscadapter_property.xmlを確認してください。カスタムアダプタ以外の場合はログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

注※

カスタムアダプタとは，DBアダプタ，汎用カスタムアダプタ，またはカスタムアダプタ開発フレームワークを利用して実装している製品提供のアダプタを示しています。

KDEC10033-E

The adapter cannot be deleted because it is starting. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

説明

サービスアダプタまたはビジネスプロセスが起動中のため，サービスアダプタまたはビジネスプロセスの削除に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

サービスアダプタまたはビジネスプロセス停止後に再度実行してください。

KDEC10034-W

The queue has already been deleted. (queue name = aa....aa)

aa....aa：キュー名

説明

サービスアダプタの転送キューはすでに削除されています。

(S)

処理を続行します。

KDEC10035-E

The combination of specified parameters is invalid. (command = aa....aa, parameter = bb....bb)

aa....aa：コマンド種別

HCSCサーバの「MBean名#オペレーション名」が表示されます。

bb....bb：パラメタ識別子

説明

パラメタ指定の組み合わせが不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

正しいパラメタを指定して，再度実行してください。

KDEC10036-E

This HCSC command is not supported. (command = aa....aa)

aa....aa：コマンド種別

HCSCサーバの「MBean名#オペレーション名」が表示されます。

説明

未サポートのコマンドです。

(S)

処理を中断します。

KDEC10037-E

The specified adapter was not found. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

説明

指定したサービスアダプタまたはビジネスプロセスは配備されていません。

(S)

処理を中断します。

(O)

サービスIDのサービスアダプタまたはビジネスプロセスが配備されているか確認してください。

KDEC10038-E

An attempt to import an adapter has failed. (adapter name = aa....aa, location = bb....bb, application = cc....cc)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：ロケーション情報の有無

found：ロケーション情報あり

not found：ロケーション情報なし

cc....cc：アプリケーション有無

found：アプリケーション配備済み

not found：アプリケーション未配備

説明

サービスアダプタまたはビジネスプロセスのインポートに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC10039-E

Command execution failed because the adapter is waiting for input from another HCSC command. (adapter name = aa....aa, status = bb....bb)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：サービスアダプタまたはビジネスプロセスの状態

starting：起動処理中

startfailed：起動失敗

stopping：停止処理中

stopfailed：停止失敗

deleting：削除処理中

説明

サービスアダプタまたはビジネスプロセスの状態がほかのコマンド再入力待ちのため，コマンドまたは運用環境（画面）からの操作の処理に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

サービスアダプタまたはビジネスプロセスの状態に対応したコマンドを再入力してください。

starting/startfailed：サービスアダプタまたはビジネスプロセス起動，サービスアダプタまたはビジネスプロセス停止

stopping/stopfailed：サービスアダプタまたはビジネスプロセス停止

deleting：サービスアダプタまたはビジネスプロセス削除

KDEC10040-E

The specified HCSC server was not found. (name = aa....aa)

aa....aa：指定したHCSCサーバ名

説明

指定したHCSCサーバが見つかりません。

(S)

処理を中断します。

(O)

コマンドに指定したHCSCサーバ名が正しいか確認してください。コマンドに指定したHCSCサーバ名が正しい場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC10041-E

An attempt to create a database table has failed. (parameter = aa....aa, message = bb....bb)

aa....aa：生成失敗時のSQL

bb....bb：例外メッセージ

説明

データベースのテーブル生成に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

例外メッセージを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は，再度HCSCサーバの再セットアップを実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC10042-W

An attempt to delete a database table has failed. (parameter = aa....aa, message = bb....bb)

aa....aa：削除失敗時のSQL

bb....bb：例外メッセージ

説明

データベースのテーブル削除に失敗しました。

(S)

処理を継続しますが，データベースの障害要因によって処理を中断することがあります。

(O)

データベースのテーブルが削除されているか確認して，必要なら再度実行してください。

KDEC10043-W

An attempt to release the asynchronous request receptor queue has failed. (request receptor type = aa....aa)

aa....aa：キューの抑止解除に失敗した標準受付の種別

JMS：JMS標準受付

DBQ：DBキュー標準受付

JMS/DBQ：JMS標準受付とDBキュー標準受付

説明

非同期標準受付のキューの抑止解除に失敗しました。

(S)

キューの抑止解除に失敗した標準受付以外の標準受付は処理を継続します。キューの抑止解除に失敗した標準受付では，キューへのリクエストを受け付けない状態となり，キュー内に送信済みのリクエストはそのまま滞留します。

(O)

前後で出力されているログメッセージを参照し，キューの抑止解除に失敗した原因を取り除いたあと，一度，標準受付を停止してから再開始してください。または，Reliable Messagingのコマンドで標準受付のキューの抑止を解除してください。

KDEC10044-E

An attempt to access the database table has failed. (error code = aa....aa, error message = bb....bb)

aa....aa：障害コード

bb....bb：エラーメッセージ

説明

データベーステーブルへのアクセスに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

データベースへのアクセスで障害が発生しています。メッセージログファイルを参照し，障害の要因を取り除いてください。障害の要因が運用上の問題であった場合は，再度実行してください。障害の要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC10045-E

The specified SQL script file is invalid. (information = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

指定したSQLスクリプトファイルの内容が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバのセットアップ定義ファイルに指定したSQLスクリプトファイルの内容を確認してください。SQLスクリプトファイルを指定していない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC10046-E

An attempt to access the HCSC server runtime information file has failed.

説明

HCSCサーバのランタイム定義ファイルのアクセスに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバで障害が発生しているおそれがあります。メッセージログファイルを確認してください。障害が発生している場合は，メッセージを参照し障害要因を取り除き，HCSCサーバの定義情報を再度設定してください。再設定しても回復しない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC10047-E

A server with the same name but different capitalization has already been set up. (name = aa....aa)

aa....aa：セットアップされているHCSCサーバ名

説明

大文字・小文字だけが異なるHCSCサーバがセットアップされています。

(S)

処理を中断します。

(O)

セットアップするHCSCサーバ名を確認してください。

KDEC10048-W

The adapter status change was detected. (adapter name = aa....aa, location status = bb....bb, application status = cc....cc)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：ロケーションテーブルのサービスアダプタまたはビジネスプロセス状態

active：起動状態

inactive：停止状態

starting：起動処理中

startfailed：起動失敗

stopping：停止処理中

stopfailed：停止失敗

deleting：削除処理中

cc....cc：サービスアダプタまたはビジネスプロセスアプリケーションの状態

詳細については，マニュアル「アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」の「cjlistapp（アプリケーションの一覧表示）」を参照してください。

説明

サービスアダプタまたはビジネスプロセスの状態変化を検出しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

サービスアダプタまたはビジネスプロセスの状態を確認してください。

KDEC10049-W

The request receptor status change was detected. (receptor status = aa....aa, application name = bb....bb, application status = cc....cc)

aa....aa：リクエスト受付の状態

active：開始状態

inactive：停止状態

starting：開始処理中

startfailed：開始失敗

stopping：停止処理中

stopfailed：停止失敗

bb....bb：状態変化を検出したリクエスト受付のアプリケーション名

cc....cc：状態変化を検出したリクエスト受付アプリケーションの状態

詳細については，マニュアル「アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」の「cjlistapp（アプリケーションの一覧表示）」を参照してください。

説明

リクエスト受付の状態変化を検出しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

リクエスト受付の状態を確認してください。

KDEC10050-W

An attempt to access a database has failed. (information = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

データベースのアクセスに失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

データベースの状態を確認してください。

KDEC10051-E

The command cannot execute because another HCSC command is executing.

説明

ほかのHCSCコマンドが実行中のため，コマンドが実行できません。または，同一のHCSCサーバに対して，運用環境（画面）からの操作や，HCSCコマンドを同時に実行しようとしているため，処理を実行できません。

(S)

処理を中断します。

(O)

ほかのコマンドが終了してから，再度コマンドを実行してください。または，ほかの操作が終了してから，再度操作してください。

KDEC10052-E

The stipulated file in the reception configuration was not found. (reception ID = aa....aa, file name = bb....bb)

aa....aa：受付ID

bb....bb：ファイル名

説明

ユーザ定義受付の構成内に規定のファイルが見つかりません。

(S)

処理を中断します。

(O)

ユーザ定義受付を再作成してください。

KDEC10053-E

A parameter of the reception definition file was not found. (reception ID = aa....aa, file name = bb....bb, parameter = cc....cc)

aa....aa：受付ID

bb....bb：ファイル名

cc....cc：パラメタ識別子

説明

ユーザ定義受付の受付定義ファイルのパラメタが見つかりません。

(S)

処理を中断します。

(O)

ユーザ定義受付を作成する際に指定したパラメタの値を見直して，ユーザ定義受付を再作成してください。

KDEC10054-E

The length of a parameter of the reception definition file is invalid. (reception ID = aa....aa, file name = bb....bb, parameter = cc....cc)

aa....aa：受付ID

bb....bb：ファイル名

cc....cc：パラメタ識別子

説明

ユーザ定義受付の受付定義ファイルのパラメタ値の長さが不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

ユーザ定義受付を作成する際に指定したパラメタの値を見直して，ユーザ定義受付を再作成してください。

KDEC10055-E

A parameter value of the reception definition file is invalid. (reception ID = aa....aa, file name = bb....bb, parameter = cc....cc)

aa....aa：受付ID

bb....bb：ファイル名

cc....cc：パラメタ識別子

説明

ユーザ定義受付の受付定義ファイルのパラメタ値が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

エラーが発生した受付定義ファイルのパラメタの値を見直し，定義ファイルのスコープに従って，次のどれかを実行してください。

定義を変更したあと，再起動する。

定義を変更したあと，再デプロイする。

開発環境でユーザ定義受付を作成し直す。

KDEC10056-W

The user defined reception started, but the called service did not start. (reception ID = aa....aa, service name = bb....bb)

aa....aa：受付ID

bb....bb：ユーザ定義受付から呼び出すサービス名

説明

ユーザ定義受付の起動は成功しましたが，ユーザ定義受付から呼び出すサービス部品が起動していません。

(S)

処理を続行します。

(O)

ユーザ定義受付に関連づけられている呼び出すサービス（サービスアダプタ/ビジネスプロセス/サービスグループ）の状態を確認して，サービスを起動してください。

KDEC10057-E

The specified reception is already in place. (reception ID = aa....aa)

aa....aa：受付ID

説明

指定したユーザ定義受付はすでに配備されています。

(S)

処理を中断します。

(O)

ユーザ定義受付削除後に再度実行してください。

KDEC10058-W

The specified reception has already been deleted. (reception ID = aa....aa)

aa....aa：受付ID

説明

指定したユーザ定義受付はすでに削除されています。

(S)

処理を続行します。

KDEC10059-E

The same value is specified in the parameter. (command = aa....aa, parameter = bb....bb)

aa....aa：コマンド種別

HCSCサーバのコマンド名またはHCSCサーバの「MBean名#オペレーション名」が表示されます。

bb....bb：不正パラメタ

パラメタの<.通番>は出力しません。

説明

パラメタに同じ値を指定しています。

(S)

処理を中断します。

(O)

パラメタの値を確認して，再度実行してください。

KDEC10060-E

An attempt to import a reception has failed. (reception ID = aa....aa, location = bb....bb, application = cc....cc)

aa....aa：受付ID

bb....bb：ロケーション情報の有無

found：ロケーション情報あり

not found：ロケーション情報なし

cc....cc：アプリケーション有無

found：アプリケーション配備済み

not found：アプリケーション未配備

説明

ユーザ定義受付のインポートに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC10061-E

The reception cannot be deleted because it is starting. (reception ID = aa....aa)

aa....aa：受付ID

説明

ユーザ定義受付が起動中のため，ユーザ定義受付の削除に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ユーザ定義受付停止後に再度実行してください。

KDEC10062-E

Command execution failed because the reception is waiting for input from another HCSC command. (reception ID = aa....aa, status = bb....bb)

aa....aa：受付ID

bb....bb：ユーザ定義受付の状態

starting：起動処理中

startfailed：起動失敗

stopping：停止処理中

stopfailed：停止失敗

deleting：削除処理中

説明

ユーザ定義受付の状態がほかのコマンド再入力待ちのため，コマンドの処理に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ユーザ定義受付の状態に対応したコマンドを再入力してください。

starting/startfailed：ユーザ定義受付起動，ユーザ定義受付停止

stopping/stopfailed：ユーザ定義受付停止

deleting：ユーザ定義受付削除

KDEC10063-E

The specified reception was not found. (reception ID = aa....aa)

aa....aa：受付ID

説明

指定したユーザ定義受付は配備されていません。

(S)

処理を中断します。

(O)

[受付ID]のユーザ定義受付が配備されているか確認してください。

KDEC10064-W

The reception status change was detected. (reception ID = aa....aa, location status = bb....bb, application status = cc....cc)

aa....aa：受付ID

bb....bb：ロケーションテーブルのユーザ定義受付状態

active：起動状態

inactive：停止状態

starting：起動処理中

startfailed：起動失敗

stopping：停止処理中

stopfailed：停止失敗

deleting：削除処理中

cc....cc：J2EEアプリケーションの状態

詳細については，マニュアル「アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」の「cjlistapp（アプリケーションの一覧表示）」を参照してください。

説明

ユーザ定義受付の状態変化を検出しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

ユーザ定義受付の状態を確認してください。

KDEC10065-E

The command cannot execute because the reception of the HCSC server has not been deleted. (command = aa....aa)

aa....aa：コマンド種別

HCSCサーバの「MBean名#オペレーション名」が表示されます。

説明

削除されていないユーザ定義受付があるため，HCSCサーバのアンセットアップに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ユーザ定義受付を削除して，再度コマンドを実行してください。

KDEC10066-W

An exception occurred during checking of the component status. (error code = aa....aa, error message = bb....bb)

aa....aa：障害コード

bb....bb：エラーメッセージ

説明

コンポーネントの状態チェックでエラーが発生しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

サービスアダプタまたはビジネスプロセス，リクエスト受付，ユーザ定義受付の状態を確認してください。

KDEC10067-W

An exception occurred during update of the adapter status. (adapter name = aa....aa, error code = bb....bb, error message = cc....cc)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：障害コード

cc....cc：エラーメッセージ

説明

サービスアダプタまたはビジネスプロセスの状態更新でエラーが発生しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

サービスアダプタまたはビジネスプロセスの状態を確認してください。

KDEC10068-W

An exception occurred during update of the request receptor status. (error code = aa....aa, error message = bb....bb)

aa....aa：障害コード

bb....bb：エラーメッセージ

説明

リクエスト受付の状態更新でエラーが発生しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

リクエスト受付の状態を確認してください。

KDEC10069-W

An exception occurred during update of the reception status. (reception ID = aa....aa, error code = bb....bb, error message = cc....cc)

aa....aa：受付ID

bb....bb：障害コード

cc....cc：エラーメッセージ

説明

ユーザ定義受付の状態更新でエラーが発生しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

ユーザ定義受付の状態を確認してください。

KDEC10070-E

A communication error with the administration agent occurred. (command = aa....aa, error message = bb....bb)

aa....aa：コマンド種別

表示する文字とJ2EEサーバのコマンドの対応を次の表に示します。

表示する文字

対応するJ2EEサーバのコマンド

start

cjstartsv

stop

cjstopsv

deleteApp

cjdeleteapp

getAppProp

cjgetappprop

importApp

cjimportapp

listApp

cjlistapp

setAppProp

cjsetappprop

startApp

cjstartapp

stopApp

cjstopapp

getAttribute(State)

− (J2EEサーバの状態採取)

bb....bb：エラーメッセージ

エラーメッセージに論理サーバの状態を表す値が出力された場合の，値と状態の対応を次の表に示します。

値

状態

0

停止

1

稼働中

2

異常停止

3

停止中

4

起動中

5

回復中

6

通信障害

7

自動停止中

8

自動再起動中

10

自動停止中（回復中）

11

自動停止中（異常停止）

12

自動停止中（再起動中）

13

強制停止中

14

計画停止中

-1

不明

説明

運用管理エージェントとの通信時にエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

運用管理エージェントが起動していることを確認してください。停止している場合は，Management Server，および運用管理エージェントを再起動してください。再起動しても障害が回復しない場合は，保守員に連絡してください。

KDEC10071-E

A data access error occurred. (error code = aa....aa, error message = bb....bb)

aa....aa：障害コード

bb....bb：エラーメッセージ

説明

データへのアクセスでエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

エラーメッセージを参照し，障害の要因を取り除いてください。障害となった要因が運用上の問題であった場合は，再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC10072-E

This command cannot be used. (command = aa....aa, reason = bb....bb)

aa....aa：コマンド種別

HCSCサーバの「MBean名#オペレーション名」が表示されます。

bb....bb：理由

database is not used：データベースを使用しない構成

説明

理由に表示されている構成でセットアップしているため，このコマンドを使用できません。

(S)

処理を中断します。

(O)

理由に表示されている構成でHCSCサーバがセットアップされているため，入力したコマンドは使用できません。

KDEC10073-E

The combination of specified parameters is invalid. (parameter1 = aa....aa, value1 = bb....bb, parameter2 = cc....cc, value2 = dd....dd)

aa....aa：プロパティ1

bb....bb：プロパティ1の値

cc....cc：プロパティ2

dd....dd：プロパティ2の値

説明

HCSCサーバセットアップ定義ファイル，またはHCSCサーバランタイム定義ファイルに指定したプロパティと値の組み合わせが不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバセットアップ定義ファイル，またはHCSCサーバランタイム定義ファイルに指定した内容を見直して，指定するとエラーになる組み合わせでプロパティと値を定義していないかを確認してください。そのあと，再度HCSCサーバのセットアップを実行してください。問題が解決しない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC10074-E

A required parameter has not been specified. (parameter = aa....aa)

aa....aa：プロパティ

説明

HCSCサーバセットアップ定義ファイルで必須のプロパティを指定していません。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバセットアップ定義ファイルに指定した内容を見直して，指定する必要のあるプロパティをすべて定義しているかどうかを確認してください。問題が解決したら，再度HCSCサーバのセットアップを実行してください。問題が解決しない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC10075-E

A parameter value is not specified. (parameter = aa....aa)

aa....aa：プロパティ

説明

HCSCサーバのセットアップ定義ファイルのプロパティに値を指定していません。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバセットアップ定義ファイルに指定した内容を見直して，プロパティに値を指定しているかどうかを確認してください。問題が解決したら，再度HCSCサーバのセットアップを実行してください。問題が解決しない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC10076-E

An attempt to start debugging the business process failed because the debugging process was started in an unexpected environment. (command = aa....aa)

aa....aa：コマンド種別

HCSCサーバの「MBean名#オペレーション名」が表示されます。

説明

前提以外の環境でビジネスプロセスのデバッグが起動されたため，ビジネスプロセスのデバッグ起動に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ビジネスプロセスのデバッグは，前提環境で起動してください。

KDEC10077-E

The Cosminexus SOAP settings are invalid. (J2EEServer name = aa....aa)

aa....aa：J2EEサーバ名

説明

SOAP通信基盤またはJAX-WSエンジンの設定が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

usrconf.cfgで，使用するSOAP通信基盤またはJAX-WSエンジンを設定してください。

KDEC10078-E

The current SOAP mode is different from the expected value. (J2EEServer name = aa....aa, expected value = bb....bb)

aa....aa：J2EEサーバ名

bb....bb：期待するSOAPモード（SOAP1.1モード，またはSOAP1.1/1.2併用モード）

説明

サービスプラットフォームが期待するSOAPモードと，設定されているSOAPモードが異なっています。

(S)

処理を中断します。

(O)

引数の情報に従い，クラスタ内のSOAP通信基盤またはJAX-WSエンジンの設定を修正してください。

KDEC10079-E

A RemoteException occurred. (exception = aa....aa, message = bb....bb)

aa....aa：例外種別

bb....bb：エラーメッセージ

説明

RemoteExceptionが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

エラーメッセージを参照し，障害の要因を取り除いてください。障害となった要因が運用上の問題であった場合は，再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC10080-E

A socket connection timeout occurred. Make sure there are no problems in the debug settings or the network. (host name = aa....aa, port = bb....bb, timeout = cc....cc)

aa....aa：ホスト名

bb....bb：ポート番号

cc....cc：接続タイムアウト値

説明

ビジネスプロセスのデバッグ起動中に，ソケット接続でタイムアウトが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

デバッグ設定やネットワークに問題がないか見直してください。

KDEC10081-E

A socket connection error occurred. Make sure there are no problems in the debug settings or the network. (host name = aa....aa, port = bb....bb, message = cc....cc)

aa....aa：ホスト名

bb....bb：ポート番号

cc....cc：例外メッセージ

説明

ビジネスプロセスのデバッグ起動中に，ソケット接続でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

デバッグ設定やネットワークに問題がないか見直してください。

KDEC10082-E

The specified file name does not exist in a common folder. (file name = aa....aa)

aa....aa：ファイル名

説明

指定したファイル名が共通フォルダに存在しません。

(S)

処理を中断します。

(O)

cscfsclsコマンドでファイル名を確認してから，再度コマンドを実行してください。

KDEC10083-E

The work folder that HCSC server name shows does not exist. (HCSC server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

作業フォルダルート下に，HCSCサーバ名のディレクトリが存在しません。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバ名を正しく指定してください。

KDEC10084-E

The work folder that reception ID shows does not exist. (reception ID = aa....aa)

aa....aa：受付ID

説明

受付IDが示す作業フォルダが存在しません。

(S)

処理を中断します。

(O)

受付IDを正しく指定してください。

KDEC10085-E

An attempt to delete a file or directory has failed. (file path = aa....aa, message = bb....bb)

aa....aa：ファイル，またはディレクトリの絶対パス

bb....bb：例外メッセージ

説明

ファイル，またはディレクトリの削除に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ほかのコマンドまたは操作が終了してから，再度コマンドまたは操作を実行してください。

KDEC10086-E

A common folder definition name has not been defined. (folder name = aa....aa)

aa....aa：共通フォルダ定義名

説明

共通フォルダ定義名が定義されていません。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバランタイム定義ファイルに定義した共通フォルダ定義名を見直してください。

KDEC10087-E

The specified directory does not exist. (directory path = aa....aa)

aa....aa：ディレクトリの絶対パス

説明

指定したディレクトリが存在しません。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバランタイム定義ファイルに定義した作業フォルダルート，または共通フォルダ定義名を見直してください。

KDEC10088-E

An attempt to acquire a lock has failed.

説明

ロックの取得に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

同じ共通フォルダを使用しているコンポーネントを停止してから，再度コマンドを実行してください。

KDEC10089-E

An attempt to perform a file or directory operation has failed. (file path = aa....aa)

aa....aa：ファイル，またはディレクトリの絶対パス

説明

ファイル，またはディレクトリの操作に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

共通フォルダ，または作業フォルダ以下のアクセス権限を見直してください。

KDEC10090-W

An attempt to release a lock has failed. (command = aa....aa, file path = bb....bb)

aa....aa：コマンド種別

HCSCサーバの「MBean名#オペレーション名」が表示されます。

bb....bb：ファイルの絶対パス

説明

ロックの解放に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

ロックの解放に失敗したファイルが残っている場合は，再度削除を実行してください。

KDEC10091-W

An attempt to acquire information about file or directory has failed. (file path = aa....aa)

aa....aa：ファイル，またはディレクトリの絶対パス

説明

ファイル，またはディレクトリの情報取得に失敗しました。ほかのプロセスによって，対象のファイルまたはディレクトリが削除されているおそれがあります。

(S)

処理を続行します。

KDEC10092-E

A required parameter has not been specified. (reception ID = aa....aa, file name = bb....bb, parameter = cc....cc)

aa....aa：受付ID

bb....bb：ファイル名

cc....cc：パラメタ識別子

説明

ユーザ定義受付の受付定義ファイルに，必須のパラメタが指定されていません。

(S)

処理を中断します。

(O)

エラーが発生した定義ファイルのパラメタを見直します。定義ファイルのスコープに従って，次のどれかの対処をしてください。

必要な定義を追加してから再起動する。

必要な定義を追加してから再デプロイする。

開発環境で定義ファイルを再作成する。

KDEC10093-E

An error occurred because it differed from the value to which the set value had already been set. (key = aa....aa, specified value = bb....bb, already set value = cc....cc)

aa....aa：エラーが発生したキー

bb....bb：指定された値

cc....cc：設定されている値

説明

指定された値がすでに設定されている値と異なるため，エラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバ構成定義ファイルまたはHCSCサーバセットアップ定義ファイルを確認し，再度セットアップを実施してください。

キーとエラー発生項目の対応は次のとおりです。

cluster-type：クラスタ種別

j2eeservername：J2EEサーバ名

rm-use：Reliable Messagingを使用するかどうか

rm-systemname：RMシステム名

db-tbl-split-key：テーブルのレンジ分割のキー

db-tbl-split-corcheck-use：相関セットの重複チェック強化を行うかどうか

KDEC10094-E

An error occurred because the specified value is already set. (key = aa....aa, specified value = bb....bb)

aa....aa：エラーが発生したキー

bb....bb：指定された値

説明

指定された値がすでに設定されているため，エラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバ構成定義ファイル，HCSCサーバセットアップ定義ファイルまたはコマンドの引数を確認し，再度セットアップを実施してください。

キーとエラー発生項目の対応は次のとおりです。

cscservername：HCSCサーバ名

rm-systemname：RMシステム名

KDEC10095-E

The new reception information differs from the already set up HCSC Server reception information. (cluster name = aa....aa, current set up = bb....bb, new set up information = cc....cc)

aa....aa：クラスタ名

bb....bb：すでにセットアップされている受付情報

cc....cc：セットアップ時に指定した受付情報

説明

セットアップするHCSCサーバの受付情報が不一致です。

(S)

処理を中断します。

(O)

受付情報が一致するようにHCSCサーバのセットアップを実施してください。

KDEC10096-E

Please perform unsetup of the HCSC Server that has fewer reception types. (cluster name = aa....aa, minimum set up = bb....bb)

aa....aa：クラスタ名

bb....bb：最少の受付セットアップ情報

説明

受付種別の少ないHCSCサーバから先にアンセットアップしてください。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバのアンセットアップを行う場合は受付種別の少ないHCSCサーバから先にアンセットアップしてください。

KDEC10097-E

Make sure that the reception information for all HCSC Servers that have already been set up matches. (cluster name = aa....aa)

aa....aa：クラスタ名

説明

すでにセットアップされているHCSCサーバの受付種別を一致させてください。

(S)

処理を中断します。

(O)

すでにセットアップされているHCSCサーバの受付種別を一致させてから，再度セットアップを実施してください。

KDEC10098-E

The maximum number of HCSC Servers connected to each cluster has been exceeded. (cluster type = aa....aa, cluster name = bb....bb)

aa....aa：クラスタ種別

HA：HAクラスタ

LB：ロードバランスクラスタ

bb....bb：クラスタ名

説明

1つのクラスタに設定できるHCSCサーバの上限値を超えています。

(S)

処理を中断します。

(O)

HAの場合は2台，LBの場合は1,024台までのHCSCサーバだけをセットアップできます。クラスタ名を変更して再度セットアップを実施してください。

KDEC10099-W

No HTTP reception definition file has been specified. Default values will be used for HTTP reception properties. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

説明

HTTP受付定義ファイルが指定されていません。HTTP受付のプロパティにデフォルト値を適用します。

(S)

処理を継続します。

(O)

必要に応じて，HTTP受付にHTTP受付定義ファイルを設定してください。

KDEC10100-E

An error occurred while caching both the format definitions and data transform definitions. (adapter name = aa....aa, exception = bb....bb, error message = cc....cc)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：例外名

cc....cc：例外詳細メッセージ

説明

サービスアダプタまたはビジネスプロセスでフォーマット定義およびデータ変換定義のキャッシュ中にエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC10101-E

The adapter status is invalid. (adapter name = aa....aa, expected status = bb....bb, status = cc....cc)

aa....aa：サービスアダプタまたはビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：期待する状態

cc....cc：状態

説明

サービスアダプタまたはビジネスプロセスの状態が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

引数の情報に従い，コンポーネントの状態を修正してから再度実行してください。

KDEC10102-E

A table column does not match a parameter in the setup file. (parameter = aa....aa, table name = bb....bb, column name = cc....cc)

aa....aa：パラメタ

bb....bb：テーブル名

cc....cc：カラム名

説明

テーブルの列の有無とHCSCサーバセットアップ定義ファイルのパラメタに指定された値が不一致です。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCサーバセットアップ定義ファイルに記述された値と，作成するテーブルの列を確認し，再度セットアップを実施してください。

KDEC10105-W

No gRPC reception definition file has been specified. Default values will be used for gRPC reception properties. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

説明

gRPC受付定義ファイルが指定されていません。gRPC受付のプロパティにデフォルト値を適用します。

(S)

処理を継続します。

(O)

必要であれば，gRPC受付にgRPC受付定義ファイルを設定してください。

KDEC10106-W

No schedule triggered reception definition file has been specified. Default values will be used for schedule triggered reception properties. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

説明

スケジュール駆動受付定義ファイルが指定されていません。スケジュール駆動受付のプロパティにデフォルト値を適用します。

(S)

処理を継続します。

(O)

必要であれば，スケジュール駆動受付にスケジュール駆動受付定義ファイルを設定してください。

KDEC10400-E

The command syntax is invalid.

説明

コマンドの使用方法に誤りがあります。

(S)

コマンドが異常終了します。

(O)

コマンドのパラメタを見直して，再度実行してください。

KDEC10401-I

Usage: csmlsstate [<HCSCServerName>] [-d {prop|runtime}]

説明

csmlsstateコマンドの使用方法です。

(S)

コマンドの応答が返ります。

(O)

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDEC10403-I

Usage: csmlslocation [<HCSCServerName>] {-a <AdapterName> | -t <ServiceName> | -k {adp|bp|sg} | -all} [{-l | -r}] [-u <DBUserID> [-p <DBPassword>]]

説明

csmlslocationコマンドの使用方法です。

(S)

コマンドの応答が返ります。

(O)

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDEC10407-I

Usage:

Format1: csmlshistory [<HCSCServerName>] -c <ClientID> [-m <HCSCCommonID>] [-i <ServiceRequestID>] [-t <StartTime>,<EndTime>] [-rs <RequestServiceName>] [-s <ServiceName>] [-jm <JMSMessageID>] [-jc <JMSCorrelationID>] [-l {new|all}] [-d {nml|ext|msg}] [-ul <UserTelegramLength>] [-r <RecordCount>] [-k {list|count}] [-u <DBUserID> [-p <DBPassword>]]

Format2: csmlshistory [<HCSCServerName>] [-c <ClientID>] -m <HCSCCommonID> [-i <ServiceRequestID>] [-t <StartTime>,<EndTime>] [-rs <RequestServiceName>] [-s <ServiceName>] [-jm <JMSMessageID>] [-jc <JMSCorrelationID>] [-l {new|all}] [-d {nml|ext|msg}] [-ul <UserTelegramLength>] [-r <RecordCount>] [-k {list|count}] [-u <DBUserID> [-p <DBPassword>]]

Format3: csmlshistory [<HCSCServerName>] [-c <ClientID>] [-m <HCSCCommonID>] -i <ServiceRequestID> [-t <StartTime>,<EndTime>] [-rs <RequestServiceName>] [-s <ServiceName>] [-jm <JMSMessageID>] [-jc <JMSCorrelationID>] [-l {new|all}] [-d {nml|ext|msg}] [-ul <UserTelegramLength>] [-r <RecordCount>] [-k {list|count}] [-u <DBUserID> [-p <DBPassword>]]

Format4: csmlshistory [<HCSCServerName>] [-c <ClientID>] [-m <HCSCCommonID>] [-i <ServiceRequestID>] -t <StartTime>,<EndTime> [-rs <RequestServiceName>] [-s <ServiceName>] [-jm <JMSMessageID>] [-jc <JMSCorrelationID>] [-l {new|all}] [-d {nml|ext|msg}] [-ul <UserTelegramLength>] [-r <RecordCount>] [-k {list|count}] [-u <DBUserID> [-p <DBPassword>]]

Format5: csmlshistory [<HCSCServerName>] [-c <ClientID>] [-m <HCSCCommonID>] [-i <ServiceRequestID>] [-t <StartTime>,<EndTime>] -rs <RequestServiceName> [-s <ServiceName>] [-jm <JMSMessageID>] [-jc <JMSCorrelationID>] [-l {new|all}] [-d {nml|ext|msg}] [-ul <UserTelegramLength>] [-r <RecordCount>] [-k {list|count}] [-u <DBUserID> [-p <DBPassword>]]

Format6: csmlshistory [<HCSCServerName>] [-c <ClientID>] [-m <HCSCCommonID>] [-i <ServiceRequestID>] [-t <StartTime>,<EndTime>] [-rs <RequestServiceName>] -s <ServiceName> [-jm <JMSMessageID>] [-jc <JMSCorrelationID>] [-l {new|all}] [-d {nml|ext|msg}] [-ul <UserTelegramLength>] [-r <RecordCount>] [-k {list|count}] [-u <DBUserID> [-p <DBPassword>]]

Format7: csmlshistory [<HCSCServerName>] [-c <ClientID>] [-m <HCSCCommonID>] [-i <ServiceRequestID>] [-t <StartTime>,<EndTime>] [-rs <RequestServiceName>] [-s <ServiceName>] -jm <JMSMessageID> [-jc <JMSCorrelationID>] [-l {new|all}] [-d {nml|ext|msg}] [-ul <UserTelegramLength>] [-r <RecordCount>] [-k {list|count}] [-u <DBUserID> [-p <DBPassword>]]

Format8: csmlshistory [<HCSCServerName>] [-c <ClientID>] [-m <HCSCCommonID>] [-i <ServiceRequestID>] [-t <StartTime>,<EndTime>] [-rs <RequestServiceName>] [-s <ServiceName>] [-jm <JMSMessageID>] -jc <JMSCorrelationID> [-l {new|all}] [-d {nml|ext|msg}] [-ul <UserTelegramLength>] [-r <RecordCount>] [-k {list|count}] [-u <DBUserID> [-p <DBPassword>]]

説明

csmlshistoryコマンドの使用方法です。

(S)

コマンドをエラー終了します。

(O)

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDEC10408-I

Usage: csmdeletehistory [<HCSCServerName>] {-t <Time> | -d <Days>} [{-m <HCSCCommonID> | -c <ClientID> | -a <AdapterName>}] [-u <DBUserID> [-p <DBPassword>]]

説明

csmdeletehistoryコマンドの使用方法です。

(S)

コマンドをエラー終了します。

(O)

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDEC10409-I

The HCSC command finished successfully.

説明

コマンド処理が完了しました。

(S)

処理を継続します。

KDEC10410-E

The HCSC command failed. (message = aa....aa)

aa....aa：エラーメッセージ

説明

コマンド処理が失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

エラーメッセージを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は，再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC10411-I

Usage: csmlsreception [<HCSCServerName>] {-i <ReceptionID> | -s <ServiceName> | -all} [-u <DBUserID> [-p <DBPassword>]]

説明

csmlsreceptionコマンドの使用方法です。

(S)

コマンドの応答が返ります。

(O)

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDEC10501-E

The command cannot be executed because you do not have administrator privileges.

説明

管理者特権がないため，コマンドを実行できません。

(S)

処理を中断します。

(O)

管理者として実行したコマンドプロンプト上で，再度コマンドを実行してください。

KDEC10502-E

An error occurred while the permissions were being checked.

説明

権限の判定中にエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メモリが不足しているおそれがあります。空きメモリを増やしたあと，再度コマンドを実行してください。問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KDEC11001-E

The UOC program returned an unexpected exception. (component ID = aa....aa, user class name = bb....bb, operation name = cc....cc, error message = dd....dd)

aa....aa：呼び出し元のサービスID

bb....bb：UOCクラス名

cc....cc：異常が発生したメソッド名

dd....dd：例外内容（Throwable#toStringの内容）

説明

コンポーネント共通UOCが予期しない例外を返しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

例外発生の原因となったクラスを修正してください。

KDEC11002-E

The loading of a UOC program called by a component failed. (user class name = aa....aa, property file path = bb....bb, error message = cc....cc)

aa....aa：UOCクラス名

bb....bb：プロパティファイルのパス

cc....cc：例外内容(Throwable#toStringの内容)

説明

コンポーネント共通UOCで呼び出すクラスインスタンスの生成に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

例外発生の原因となったクラスを修正してください。

KDEC11003-E

The loading of the property file for UOC programs and components failed. (property file path = aa....aa, error message = bb....bb)

aa....aa：プロパティファイルのパス

bb....bb：例外内容 (Throwable#toStringの内容)

説明

コンポーネント共通UOCのプロパティファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

例外発生の原因となったプロパティファイルを修正してください。

KDEC11101-E

An attempt to generate instances for the instance pool failed.

説明

インスタンスプールのためのインスタンス生成に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC11201-E

The value specified for a parameter is invalid. (value = aa....aa, method name = bb....bb)

aa....aa：設定値

bb....bb：メソッド名

「完全修飾クラス名#メソッド名」が表示されます。

説明

指定されたパラメタの値が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

設定した値を見直してください。

KDEC11202-E

An attempt to convert the data failed. (error message = aa....aa, method name = bb....bb)

aa....aa：エラーメッセージ

bb....bb：メソッド名

「完全修飾クラス名#メソッド名」が表示されます。

説明

データの変換に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

エラーメッセージから原因が特定できる場合は，指定した電文から原因を取り除いてください。原因が特定できない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC11301-I

csauseradd will now start.

説明

csauseraddコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KDEC11302-I

csauserdel will now start.

説明

csauserdelコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KDEC11303-I

csauserls will now start.

説明

csauserlsコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KDEC11304-I

The password authentication information will now be registered. (user name = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

-userinfofileオプションを使用している場合，空文字が表示されます。

説明

パスワード認証情報を登録します。

(S)

処理を続行します。

KDEC11305-I

The password authentication information has been registered. (user name = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

-userinfofileオプションを使用している場合，空文字が表示されます。

説明

パスワード認証情報を登録しました。

(S)

処理を続行します。

KDEC11306-I

The password authentication information will now be updated. (user name = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

-userinfofileオプションを使用している場合，空文字が表示されます。

説明

パスワード認証情報を更新します。

(S)

処理を続行します。

KDEC11307-I

The password authentication information has been updated. (user name = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

-userinfofileオプションを使用している場合，空文字が表示されます。

説明

パスワード認証情報を更新しました。

(S)

処理を続行します。

KDEC11308-I

The password authentication information will now be deleted. (user name = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

説明

パスワード認証情報を削除します。

(S)

処理を続行します。

KDEC11309-I

The password authentication information has been deleted. (user name = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

説明

パスワード認証情報を削除しました。

(S)

処理を続行します。

KDEC11310-I

csauseradd ended normally.

説明

csauseraddコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KDEC11311-I

csauserdel ended normally.

説明

csauserdelコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KDEC11312-I

csauserls ended normally.

説明

csauserlsコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KDEC11313-I

Usage:

csauseradd [-h] {-userinfofile <User Information Specification File Path> | -user <UserName> -pass <Password>} [-r] -f <Password Authentication Information Definition File Path>

説明

csauseraddコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KDEC11314-I

Usage:

csauserdel [-h] -user <UserName> -f <Password Authentication Information Definition File Path>

説明

csauserdelコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KDEC11315-I

Usage:

csauserls [-h] -f <Password Authentication Information Definition File Path>

説明

csauserlsコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KDEC11316-E

The command argument syntax is invalid. (command argument = aa....aa)

aa....aa：不正な引数

説明

コマンド引数の構文が不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

コマンド引数を見直してください。

KDEC11317-E

An update of the file failed because the file was being updated by another command that was executed at the same time.

説明

同時に実行されたコマンドによってファイルが更新されているため，更新に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

次のどちらかの対処をしてください。

csauseraddコマンドを実行した場合

現在の登録内容をcsauserlsコマンドで確認し，必要であればcsauseraddコマンドまたはcsauserdelコマンドを再実行してください。

csakeyaddコマンドを実行した場合

現在の登録内容をcsakeylsコマンドで確認し，必要であればcsakeyaddコマンドまたはcsakeydelコマンドを再実行してください。

KDEC11318-E

A memory shortage occurred.

説明

メモリ不足が発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

メモリの空き容量を増やして再度実行してください。

KDEC11319-E

An unexpected exception occurred. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

予期しないエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC11320-E

An attempt to access the file failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

ファイルのアクセスに失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

詳細情報を参照して原因を取り除き，再度実行してください。

KDEC11321-E

An attempt was made to register password authentication information that already exists. (user name = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

説明

登録しようとしたパスワード認証情報が存在します。

(S)

処理を終了します。

(O)

csauserlsコマンドで確認し，正しいユーザ名を指定してコマンドを再実行してください。

KDEC11322-E

An attempt was made to update password authentication information that does not exist. (user name = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

説明

更新しようとしたパスワード認証情報が存在しません。

(S)

処理を終了します。

(O)

csauserlsコマンドで確認し，正しいユーザ名を指定してコマンドを再実行してください。

KDEC11323-E

An attempt was made to delete password authentication information that does not exist. (user name = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

説明

削除しようとしたパスワード認証情報が存在しません。

(S)

処理を終了します。

(O)

csauserlsコマンドで確認し，正しいユーザ名を指定してコマンドを再実行してください。

KDEC11324-E

One or more prohibited characters were specified. (command argument = aa....aa)

aa....aa：不正な引数

説明

使用できない文字が指定されました。

(S)

処理を終了します。

(O)

次のどちらかの対処をしてください。

csauseraddコマンドを実行した場合

正しいユーザ名とパスワードを指定してください。

csakeyaddコマンドを実行した場合

正しい鍵IDとパスフレーズを指定してください。

KDEC11325-E

The length of the aa....aa argument is 1-bb....bb characters.

aa....aa：不正な引数

bb....bb：引数文字の最大値

説明

引数aa....aaの長さが不正です。指定できる長さは1からbb....bbまでです。

(S)

処理を終了します。

(O)

引数を，指定できる範囲の長さで指定してください。

KDEC11326-E

csauseradd ended abnormally.

説明

csauseraddコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KDEC11327-E

csauserdel ended abnormally.

説明

csauserdelコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KDEC11328-E

csauserls ended abnormally.

説明

csauserlsコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KDEC11329-I

csakeyadd will now start.

説明

csakeyaddコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KDEC11330-I

csakeydel will now start.

説明

csakeydelコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KDEC11331-I

csakeyls will now start.

説明

csakeylsコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KDEC11332-I

The public key authentication information will now be registered. (key ID = aa....aa)

aa....aa：鍵ID

-userinfofileオプションを使用している場合，空文字が表示されます。

説明

公開鍵認証情報を登録します。

(S)

処理を続行します。

KDEC11333-I

The public key authentication information has been registered. (key ID = aa....aa)

aa....aa：鍵ID

-userinfofileオプションを使用している場合，空文字が表示されます。

説明

公開鍵認証情報を登録しました。

(S)

処理を続行します。

KDEC11334-I

The public key authentication information will now be updated. (key ID = aa....aa)

aa....aa：鍵ID

-userinfofileオプションを使用している場合，空文字が表示されます。

説明

公開鍵認証情報を更新します。

(S)

処理を続行します。

KDEC11335-I

The public key authentication information has been updated. (key ID = aa....aa)

aa....aa：鍵ID

-userinfofileオプションを使用している場合，空文字が表示されます。

説明

公開鍵認証情報を更新しました。

(S)

処理を続行します。

KDEC11336-I

The public key authentication information will now be deleted. (key ID = aa....aa)

aa....aa：鍵ID

説明

公開鍵認証情報を削除します。

(S)

処理を続行します。

KDEC11337-I

The public key authentication information has been deleted. (key ID = aa....aa)

aa....aa：鍵ID

説明

公開鍵認証情報を削除しました。

(S)

処理を続行します。

KDEC11338-I

csakeyadd ended normally.

説明

csakeyaddコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KDEC11339-I

csakeydel ended normally.

説明

csakeydelコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KDEC11340-I

csakeyls ended normally.

説明

csakeylsコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KDEC11341-I

Usage:

csakeyadd [-h] {-userinfofile <User Information Specification File Path> | -keyfile <PrivateKey File Path> [-pass <Passphrase>] -keyid <key ID>} [-r] -f <PublicKey Authentication Information Definition File Path>

説明

csakeyaddコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KDEC11342-I

Usage:

csakeydel [-h] -keyid <key ID> -f <PublicKey Authentication Information Definition File Path>

説明

csakeydelコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KDEC11343-I

Usage:

csakeyls [-h] -f <PublicKey Authentication Information Definition File Path>

説明

csakeylsコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KDEC11344-E

An attempt was made to register public key authentication information that already exists. (key ID = aa....aa)

aa....aa：鍵ID

説明

登録しようとした公開鍵認証情報が存在します。

(S)

処理を終了します。

(O)

csakeylsコマンドで公開鍵認証情報の登録内容を確認し，正しい鍵IDを指定してコマンドを再実行してください。

KDEC11345-E

An attempt was made to update public key authentication information that does not exist. (key ID = aa....aa)

aa....aa：鍵ID

説明

更新しようとした公開鍵認証情報が存在しません。

(S)

処理を終了します。

(O)

csakeylsコマンドで公開鍵認証情報の登録内容を確認し，正しい鍵IDを指定してコマンドを再実行してください。

KDEC11346-E

An attempt was made to delete public key authentication information that does not exist. (key ID = aa....aa)

aa....aa：鍵ID

説明

削除しようとした公開鍵認証情報が存在しません。

(S)

処理を終了します。

(O)

csakeylsコマンドで公開鍵認証情報の登録内容を確認し，正しい鍵IDを指定してコマンドを再実行してください。

KDEC11347-W

An attempt to initialize the message log has failed. (prefix string of output file = aa....aa, method name = bb....bb, error cause = cc....cc)

aa....aa：初期化時に使用したパラメタ（<出力先ディレクトリ>¥message）

bb....bb：日立トレース共通ライブラリのメソッド名

cc....cc：日立トレース共通ライブラリの持つ詳細メッセージ

説明

メッセージログの初期化に失敗しました。

(S)

次に出力されるメッセージに従います。

(O)

詳細メッセージを参照して原因を取り除いてください。詳細メッセージがnullの場合は次のことを確認し，原因を取り除いてください。

メッセージログ出力先ディレクトリのパスが絶対パスの指定になっているかどうか。

メッセージログ出力先ディレクトリにファイルが作成できるかどうか。

KDEC11348-E

Log information cannot be output because an attempt to initialize the message log has failed.

説明

メッセージログの初期化に失敗したので，ログが出力できません。

(S)

メッセージログの取得を中止し，処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEC11349-W

An error occurred while outputting information to the message log. (method name = aa....aa, error cause = bb....bb)

aa....aa：日立トレース共通ライブラリのメソッド名

bb....bb：日立トレース共通ライブラリの持つ詳細メッセージ

説明

メッセージログの出力処理で障害が発生しました。

(S)

メッセージログの取得を中止し，処理を続行します。

(O)

詳細メッセージを基に原因を取り除いてください。

KDEC11350-W

aa....aa

aa....aa：スタックトレース情報

説明

コマンドの処理で発生したエラーのスタックトレース情報です。

(S)

処理を中断します。

(O)

直前のエラーメッセージを参照し，障害要因を取り除いてください。

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC11351-E

One or more property values specified in the definition file are invalid. (file name = aa....aa, key name = bb....bb, specified value = cc....cc)

aa....aa：定義ファイルのパス

bb....bb：キー名称

cc....cc：指定値

説明

ユーザ認証情報管理コマンド定義ファイルに指定したプロパティ値が不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

プロパティ値を修正し，再度実行してください。

KDEC11352-W

The default value will be used for the message log output path. (default value = aa....aa)

aa....aa：デフォルト値

説明

メッセージログ出力パスにデフォルト値を仮定します。

(S)

デフォルトの出力先にトレース出力し，処理を継続します。

(O)

ユーザ認証情報管理コマンド定義ファイルに，指定したメッセージログ出力パスが存在するかどうか確認してください。または，このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEC11353-E

csakeyadd ended abnormally.

説明

csakeyaddコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KDEC11354-E

csakeydel ended abnormally.

説明

csakeydelコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KDEC11355-E

csakeyls ended abnormally.

説明

csakeylsコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KDEC11356-E

The specified file does not exist. (command argument = aa....aa, file path = bb....bb)

aa....aa：コマンド引数

bb....bb：ファイルパス

説明

指定したファイルが存在しません。

(S)

処理を終了します。

(O)

コマンド引数に指定したファイルが存在するかどうか確認してください。

KDEC11357-E

The file specified in the user information specification file does not exist. (file path = aa....aa, line = bb....bb)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルパス

bb....bb：エラー発生行

説明

ユーザ情報指定ファイルに指定したファイルが存在しません。

(S)

処理を終了します。

(O)

ユーザ情報指定ファイルの該当行に指定した秘密鍵のファイルパスに，ファイルが存在するかどうか確認してください。

KDEC11358-E

The content of the user information specification file is invalid. (file path = aa....aa, line = bb....bb, invalid parameter = cc....cc)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルパス

bb....bb：エラー発生行

cc....cc：不正なパラメタ名

表示する文字とエラー原因となったパラメタの対応を次の表に示します。

表示する文字

対応するエラー原因となったパラメタ

UserName

ユーザ名

Password

パスワード

KeyFile

秘密鍵のファイルパス

KeyID

鍵ID

説明

ユーザ情報指定ファイルの内容が不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

次のどちらかの対処をしてください。

csauseraddコマンドを実行した場合

ユーザ情報指定ファイルの該当行にユーザ名またはパスワードが正しく指定されているか確認してください。

csakeyaddコマンドを実行した場合

ユーザ情報指定ファイルの該当行に秘密鍵のファイルパス，秘密鍵のパスフレーズ，および鍵IDが正しく指定されているか確認してください。

KDEC11359-E

The length of the aa....aa must be 1 to bb....bb characters. (file path = cc....cc, line = dd....dd)

aa....aa：不正なパラメタ名

表示する文字とエラー原因となったパラメタの対応を次の表に示します。

表示する文字

対応するエラー原因となったパラメタ

UserName

ユーザ名

Password

パスワード

KeyFile

秘密鍵のファイルパス

KeyID

鍵ID

bb....bb：引数文字の最大値

cc....cc：ユーザ情報指定ファイルパス

dd....dd：エラー発生行

説明

aa....aaの長さは1以上bb....bb以下です。

(S)

処理を終了します。

(O)

次のどちらかの対処をしてください。

csauseraddコマンドを実行した場合

ユーザ情報指定ファイルの該当行にユーザ名またはパスワードを指定できる範囲の長さで指定してください。

csakeyaddコマンドを実行した場合

ユーザ情報指定ファイルの該当行に鍵IDを指定できる範囲の長さで指定してください。

KDEC11360-E

One or more prohibited characters are specified. (file path = aa....aa, line = bb....bb, invalid parameter = cc....cc)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルパス

bb....bb：エラー発生行

cc....cc：不正なパラメタ名

表示する文字とエラー原因となったパラメタの対応を次の表に示します。

表示する文字

対応するエラー原因となったパラメタ

UserName

ユーザ名

Password

パスワード

KeyFile

秘密鍵のファイルパス

KeyID

鍵ID

説明

使用できない文字が指定されました。

(S)

処理を終了します。

(O)

次のどちらかの対処をしてください。

csauseraddコマンドを実行した場合

ユーザ情報指定ファイルの該当行に正しいユーザ名またはパスワードを指定してください。

csakeyaddコマンドを実行した場合

ユーザ情報指定ファイルの該当行に正しい鍵IDまたはパスフレーズを指定してください。

KDEC11361-E

An attempt was made to register password authentication information that already exists. (file path = aa....aa, line = bb....bb)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルパス

bb....bb：エラー発生行

説明

登録しようとしたパスワード認証情報が存在します。

(S)

処理を終了します。

(O)

csauserlsコマンドで確認し，正しいユーザ名をユーザ情報指定ファイルの該当行に指定してコマンドを再実行してください。

KDEC11362-E

An attempt was made to update password authentication information that does not exist. (file path = aa....aa, line = bb....bb)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルパス

bb....bb：エラー発生行

説明

更新しようとしたパスワード認証情報が存在しません。

(S)

処理を終了します。

(O)

csauserlsコマンドで確認し，正しいユーザ名をユーザ情報指定ファイルの該当行に指定してコマンドを再実行してください。

KDEC11363-E

An attempt was made to register public key authentication information that already exists. (file path = aa....aa, line = bb....bb)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルパス

bb....bb：エラー発生行

説明

登録しようとした公開鍵認証情報が存在します。

(S)

処理を終了します。

(O)

csakeylsコマンドで確認し，正しい鍵IDをユーザ情報指定ファイルの該当行に指定してコマンドを再実行してください。

KDEC11364-E

An attempt was made to update public key authentication information that does not exist. (file path = aa....aa, line = bb....bb)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルパス

bb....bb：エラー発生行

説明

更新しようとした公開鍵認証情報が存在しません。

(S)

処理を終了します。

(O)

csakeylsコマンドで確認し，正しい鍵IDをユーザ情報指定ファイルの該当行に指定してコマンドを再実行してください。

KDEC11365-E

The specified file does not exist. (command argument = aa....aa, file path = bb....bb)

aa....aa：コマンド引数

bb....bb：ファイルパス

説明

指定したファイルが存在しません。

(S)

処理を終了します。

(O)

コマンド引数に指定したファイルが存在するかどうか確認してください。

KDEC11366-E

An attempt to access the file failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

ファイルのアクセスに失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

詳細情報を参照して原因を取り除き，再度実行してください。

KDEC11367-E

A unique parameter is specified more than once in the file. (file path = aa....aa, lines = bb....bb, cc....cc)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルパス

bb....bb, cc....cc：重複発生行

説明

ユーザ情報指定ファイル内で，重複できないパラメタが重複しています。

(S)

処理を終了します。

(O)

ユーザ情報指定ファイルの内容を確認し，重複しない値を指定してください。

KDEC11368-E

One or more extraneous parameters are specified. (file path = aa....aa, line = bb....bb)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルパス

bb....bb：エラー発生行

説明

ユーザ情報指定ファイルに余分なパラメタが指定されています。

(S)

処理を終了します。

(O)

ユーザ情報指定ファイルの内容を確認し，余分なパラメタを削除してください。

KDEC11369-E

No parameters specified. (file path = aa....aa)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルパス

説明

ユーザ情報指定ファイルにパラメタが指定されていません。

(S)

処理を終了します。

(O)

ユーザ情報指定ファイルに適切なパラメタを指定してからコマンドを実行してください。

KDEC11401-I

csmexecutebp will now start.

説明

csmexecutebpコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KDEC11402-I

csmexecutebp ended normally.

説明

csmexecutebpコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を続行します。

KDEC11403-E

csmexecutebp ended abnormally.

説明

csmexecutebpコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力しているエラーメッセージを参照してください。

KDEC11404-I

Usage:

csmexecutebp [-h] [-processname <Business Process Name>] [-operation <Operation Name>] [-telegram <Telegram File>] [-f <Business Process Execute Command Definition File Path>]

説明

csmexecutebpコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KDEC11405-E

A required option was not specified. (command argument = aa....aa)

aa....aa：コマンド引数

説明

必須オプションが指定されていません。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージのあとに出力される使用方法を参照して，コマンドを再度実行してください。

KDEC11406-E

The path of the file specified in an option is invalid. (aa....aa = bb....bb)

aa....aa：コマンド引数

bb....bb：ファイルパス

説明

オプションに指定されたファイルが存在しません。

(S)

処理を終了します。

(O)

正しいファイルパスを指定して，コマンドを再度実行してください。

KDEC11407-W

An attempt to initialize the exception log failed. (output file path = aa....aa, cause = bb....bb, information = cc....cc)

aa....aa：例外ログの出力先ディレクトリ

bb....bb：日立トレース共通ライブラリのメソッド名

cc....cc：日立トレース共通ライブラリの持つ詳細メッセージ

説明

例外ログの初期化に失敗しました。

(S)

例外ログを出力しない状態で処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC11408-E

The value of a parameter specified in the business process command definition file is invalid. (parameter = aa....aa)

aa....aa：パラメタ

説明

ビジネスプロセス実行コマンド定義ファイルに指定したパラメタの値が不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

ビジネスプロセス実行コマンド定義ファイルに正しいパラメタを指定して，再度実行してください。

KDEC11409-E

An attempt to invoke Standard SOAP reception failed.

説明

標準の同期受付（Webサービス）の呼び出しに失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

接続先のWebサーバおよび標準の同期受付（Webサービス）が起動しているか確認してください。Webサーバおよび標準の同期受付（Webサービス）が起動している場合，接続先の設定を見直してください。また，メッセージログにエラーメッセージが出力されている場合は，エラーメッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。問題が解決しない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC11410-E

Processing will now be canceled because an error occurred during HCSC Server processing. (service name = aa....aa, operation name = bb....bb, ClientID = cc....cc, error message = dd....dd)

aa....aa：ビジネスプロセス名

bb....bb：サービスオペレーション名

cc....cc：クライアント相関ID

設定されていない場合：null

dd....dd：例外詳細メッセージ

説明

HCSCサーバ内の処理でエラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージログファイルに出力されているエラーメッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は，再度ビジネスプロセス実行コマンドを実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC11411-I

aa....aa

aa....aa：ビジネスプロセスから返却された応答

説明

ビジネスプロセスから返却された応答を表示します。

(S)

処理を続行します。

KDEC11412-E

The command argument syntax is invalid. (command argument = aa....aa)

aa....aa：不正な引数

説明

コマンド引数の構文が不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

コマンド引数を見直してください。

KDEC11413-E

A value specified in a command argument is invalid. (command argument = aa....aa)

aa....aa：不正な引数

説明

コマンド引数に指定した値が不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

コマンド引数を見直してください。

KDEC19901-E

An internal error occurred. (class = aa....aa, method = bb....bb, information = cc....cc)

aa....aa：内部エラーが発生したクラス名(パッケージ名を含む)

bb....bb：内部エラーが発生したメソッド名

cc....cc：保守情報

説明

内部エラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC19902-W

A message assembly error occurred. (information = aa....aa)

aa....aa：保守情報

説明

ログメッセージ出力時のメッセージの組み立て処理中に内部エラーが発生しました。

(S)

処理を継続します（出力しようとしたメッセージの出力後の処理に従います）。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC19903-E

The Cosminexus installation directory was not found.

説明

サービスプラットフォームのインストールディレクトリの取得に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

システム環境変数COSMINEXUS_HOMEが設定されているか確認してください。環境変数COSMINEXUS_HOMEが設定されている場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

2.2　KDEC20000〜KDEC39999のメッセージ

この節では，KDEC20000〜KDEC39999のメッセージについて説明しています。

KDEC20000-E

An attempt to resolve the data source has failed. cause = aa....aa

aa....aa：エラーの要因コード

説明

DataSourceの解決に失敗しました。次のどれかの要因が考えられます。

javax.sql.DataSourceオブジェクトの解決に失敗。

要因コードが“NAME”の場合は，名前解決での失敗。

要因コードが“CLASS”の場合は，オブジェクト型の不正。

(O)

指定された名前コンテキストに，適切なjavax.sql.DataSourceオブジェクトを登録するよう，環境設定を見直してください。

KDEC20001-E

An error occurred in the DBMS. details = aa....aa

aa....aa：DBMSのエラーメッセージ

説明

DBMSでエラーが発生しました。

(O)

DBMSのエラーメッセージ，システムログ，およびDBMS関連のエラー情報を参照して対処してください。

KDEC20002-E

A correlation set is duplicated. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, scope-name = cc....cc, correlation-set-name = dd....dd, correlation-set-value = ee....ee

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：スコープ名

dd....dd：相関セット名

ee....ee：相関セット値

説明

相関セットの重複が検知されました。

(O)

相関セットが重複しないよう，ビジネスプロセス定義またはビジネスプロセス内を流れるメッセージ本文（電文）を見直してください。

KDEC20003-E

The value is outside the valid range. kind = aa....aa, business-process-definition-name = bb....bb, business-process-definition-version = cc....cc, scope-name = dd....dd, name = ee....ee, value = ff....ff, details = gg....gg

aa....aa：値種別コード

相関セットの場合：CORRELATIONSET

変数の場合：VARIABLE

bb....bb：ビジネスプロセス定義名

cc....cc：ビジネスプロセス定義バージョン

dd....dd：スコープ名

ee....ee：相関セット名または変数名

ff....ff：相関セット値または変数値

メッセージ型変数の場合：バイト長

上記以外の場合：値

gg....gg：DBMSのエラーメッセージ

説明

相関セット値または変数値が有効範囲を超えています。

(O)

相関セット値または変数値が有効範囲を超えないよう，ビジネスプロセス定義またはビジネスプロセス内を流れるメッセージ本文（電文）を見直してください。

KDEC20004-E

An attempt to load the definition file has failed. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, file-name = cc....cc

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：定義ファイル名

説明

ビジネスプロセス内の定義ファイルの読み込みに失敗しました。

次のどちらかの要因が考えられます。

ファイルがない。

読み込み権限がない。

(O)

指示されたファイル名を見直して，開発環境でビジネスプロセスを再パッケージングして，実行環境にビジネスプロセスを配備し直してください。解決しない場合は保守員に連絡してください。

KDEC20005-E

The definition file cannot be parsed. details = aa....aa

aa....aa：詳細情報

説明

定義ファイルの解析ができません。

次のどちらかの要因が考えられます。

XML Processor（XMLパーサ）が使用できない。

ビジネスプロセス定義またはデータ定義ファイルが読み込めない。

(O)

インストールしているプログラム構成を見直してください。問題がない場合は，HCSCサーバが稼働しているJ2EEサーバの設定を見直してください。

または，開発環境でビジネスプロセスを再パッケージングして，実行環境にビジネスプロセスを配備し直してください。解決しない場合は保守員に連絡してください。

KDEC20006-E

The contents of the definition file are incorrect. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, file-name = cc....cc, line-number = dd....dd, details = ee....ee

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：定義ファイル名

dd....dd：行番号

ee....ee：詳細情報

説明

定義ファイルの内容が誤っています。

(O)

指示されたファイル名の内容を見直し，開発環境でビジネスプロセスの再パッケージングを実施し直して，実行環境にビジネスプロセスを配備し直してください。

行番号は，要素の終了する行（例：</invoke>）を示します。

属性値などを見直す場合は，要素の開始する行（例：<invoke>）も見直してください。

解決しない場合は保守員に連絡してください。

KDEC20007-E

Evaluation of the expression failed. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, expression = cc....cc, details = dd....dd

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：式

dd....dd：詳細情報

説明

XPath式が不適切です。

(O)

表示されたXPath式を見直してください。

KDEC20008-E

Evaluation of the function failed. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, function = cc....cc, details = dd....dd

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：拡張関数名

dd....dd：詳細情報

説明

拡張関数の評価に失敗しました。

次のどちらかの要因が考えられます。

不適切な拡張関数が指定されている。

不適切な引数が指定されている。

(O)

表示された拡張関数を見直してください。

KDEC20009-E

The message catalog could not be loaded.

説明

メッセージの書かれたリソースファイルが読み込めませんでした。

(O)

Service Coordinatorを再インストールしてください。解決しない場合は保守員に連絡してください。

KDEC20010-E

The message explaining the problem could not be obtained. message-ID = aa....aa

aa....aa：取得できなかったメッセージのID

説明

表示されたメッセージIDの事象が発生しましたが，対応するメッセージが取得できませんでした。

(O)

メッセージIDで示されるメッセージの対処に従ってください。

KDEC20012-W

An attempt to start trace output has failed. cause = aa....aa

aa....aa：エラー理由

説明

トレース出力を開始できませんでした。

(O)

エラー理由を基に障害要因を取り除いてください。

KDEC20013-E

An error occurred during access to the message container. details = aa....aa

aa....aa：詳細情報

説明

メッセージコンテナへのアクセスに失敗しました。

(O)

このメッセージ以前に出力されているエラー情報を参照してください。

KDEC20014-E

Parsing of the resource adapter failed. lookup-name = aa....aa, cause = bb....bb

aa....aa：リソースアダプタのlookup名

bb....bb：要因

説明

リソースアダプタの解決に失敗しました。

次のどちらかの要因が考えられます。

要因コードが“NAME”の場合は，名前解決での失敗

要因コードが“CLASS”の場合は，オブジェクト型の不正

(O)

リソースアダプタのlookup名に関連づけられているDB Connectorの設定が正しいか確認してください。

KDEC20015-E

A JMS exception occurred. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, activity-name = cc....cc, message = dd....dd, code = ee....ee

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：アクティビティ名

dd....dd：JMSの障害メッセージ

ee....ee：JMSの障害コード

説明

JMS処理中にエラーが発生しました。

(O)

JMS（Reliable Messaging）の環境設定または運用が正しいか確認してください。または，標準受付が起動しているか確認し，未起動の場合は起動してください。

KDEC20016-E

The specified JMS control variable is invalid. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, activity-name = cc....cc, JMS-control-variable-key = dd....dd, JMS-control-variable-type = ee....ee, details = ff....ff

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：アクティビティ名

dd....dd：JMS制御変数の名前

ee....ee：JMS制御変数の型名

ff....ff：詳細情報

説明

未サポートのJMS制御変数名を指定したか，JMS制御変数が設定されていません。

(O)

詳細情報を基に，次の対処をしてください。

NotSupportedKeyの場合

ビジネスプロセス定義のJMS制御変数の名前を見直してください。

NotFoundの場合

ビジネスプロセス定義のJMS制御変数の名前を見直してください。正しい場合は，定義したJMS制御変数を設定しているか確認してください。

VariableNullの場合

ビジネスプロセス定義のJMS制御変数の名前とタイプを見直してください。正しい場合は，定義したJMS制御変数を設定しているか確認してください。

KDEC20017-E

The specified value cannot be substituted for the variable. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, activity-name = cc....cc, from-name = dd....dd, from-type = ee....ee, from-scope-name = ff....ff, to-name = gg....gg, to-type = hh....hh, to-scope-name = ii....ii

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：アクティビティ名

dd....dd：代入元JMS制御変数または変数の名前

ee....ee：代入元JMS制御変数または変数の型名

ff....ff：代入元JMS制御変数または変数の所属するスコープ名

gg....gg：代入先JMS制御変数または変数の名前

hh....hh：代入先JMS制御変数または変数の型名

ii....ii：代入先JMS制御変数または変数の所属するスコープ名

説明

格納できない値をJMS制御変数，または変数に代入しようとしました。

(O)

代入先変数の型が代入元変数の値を格納できる型であるか，ビジネスプロセス定義を見直してください。または，代入先変数に格納できない値を使用していないか確認してください。

KDEC20018-E

The variable type was not convertible for substitution. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, activity-name = cc....cc, from-name = dd....dd, from-type = ee....ee, from-scope-name = ff....ff, to-name = gg....gg, to-type = hh....hh, to-scope-name = ii....ii

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：アクティビティ名

dd....dd：代入元JMS制御変数または変数の名前

ee....ee：代入元JMS制御変数または変数の型名

ff....ff：代入元JMS制御変数または変数の所属するスコープ名

gg....gg：代入先JMS制御変数または変数の名前

hh....hh：代入先JMS制御変数または変数の型名

ii....ii：代入先JMS制御変数または変数の所属するスコープ名

説明

代入元と代入先のJMS制御変数または変数の型変換ができません。

(O)

代入元と代入先で型変換できる型の変数を指定しているかビジネスプロセス定義を見直してください。

KDEC20023-E

A service call failed. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, process-instance-ID = cc....cc, invoke-activity-name = dd....dd, service-name = ee....ee, details = ff....ff

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：プロセスインスタンス識別子

dd....dd：invokeアクティビティ名

ee....ee：サービス名

ff....ff：詳細情報

説明

サービス呼出アクティビティでのサービス部品の呼び出しでエラーが発生しました。

(O)

このメッセージ以前に出力されているエラー情報を参照してください。

KDEC20024-E

An executed 'while' activity exceeded the specified loop limit frequency. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, while-activity-name = cc....cc

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：whileアクティビティ名

説明

最大繰り返し回数（loopLimit属性）に指定した回数を超えて，繰り返し（while）アクティビティ内のアクティビティが実行されました。最大繰り返し回数の値が小さ過ぎるか，繰り返しアクティビティの条件式（condition属性）の評価式，または繰り返しリスト（iteratorLocation属性）に指定された繰り返し要素のパスが正しくありません。

(S)

処理を中断します。

(O)

繰り返しアクティビティの最大繰り返し回数の値を大きくするか，繰り返しアクティビティの条件式に指定したXPath式，または繰り返しリストに指定された繰り返し要素のパスを見直してください。条件式，または繰り返しリストが変数を参照している場合は，変数の値に影響するほかのアクティビティや参照している電文の内容も見直してください。

KDEC20025-E

A message telegram was received by a 'receive' activity that did not have the waiting-to-receive status. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, receive-activity-name = cc....cc

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：receiveアクティビティ名

説明

待ち受け状態になっていない受付（receive）アクティビティでサービスリクエスタからの要求を受信しました。

(O)

次に示す観点でビジネスプロセス定義を見直すか，ビジネスプロセスに対して要求しているサービスリクエスタを見直してください。

順次処理（sequence）アクティビティ内での受付（receive）アクティビティの順序が正しいかどうか。

受付（receive）アクティビティに関連づけたリンクダイアログでの遷移条件設定（transitionCondition属性）に指定した条件式が正しいかどうか。

サービスリクエスタからの要求順序（受付への到着順序）が正しいかどうか。

KDEC20026-E

A 'reply' activity was executed without the service requester in a waiting-for-response state. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, reply-activity-name = cc....cc, reply-activity-operation-name = dd....dd

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：replyアクティビティ名

dd....dd：replyアクティビティのオペレーション名

説明

サービスリクエスタが応答を待っていない状態で，応答（reply）アクティビティが実行されました。次の要因が考えられます。

受付（receive）アクティビティの通信モデル（例：synchronize属性）が同期（yes）であるべきところが非同期（no）になっている。

受付（receive）アクティビティの通信モデル（例：synchronize属性）が非同期（no）であるが，応答（reply）アクティビティが定義されている。

応答（reply）アクティビティの位置が正しくない。

(O)

要因に記述してある観点でビジネスプロセス定義を見直してください。

KDEC20027-E

A business process definition contains a contradiction. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, element-kind = cc....cc, element-information = dd....dd, details = ee....ee

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：矛盾が発見された要素の種類

dd....dd：矛盾が発見された要素の情報

ee....ee：詳細情報

説明

ビジネスプロセス定義またはデータ定義に実行できない矛盾が見つかりました。次の要因が考えられます。

ビジネスプロセス定義に実行継続ができない変更をし，変更前に生成したビジネスプロセスインスタンスに対する要求を実行した。

ビジネスプロセス定義を開発環境が提供する以外の方法で作成または変更した。

ビジネスプロセス定義が壊れている。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC20028-E

A fault was not handled by any 'catch' or 'catchAll' element. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, fault-information = cc....cc, activity-name = dd....dd

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：フォルトの情報

dd....dd：フォルトが発生したアクティビティ名

説明

次のどれかから応答されたフォルトが，［フォルト処理の割当］ダイアログに定義したcatchおよびcatch-allで処理されませんでした。

サービス部品

フォルト送出（throw）アクティビティ

検証（validate）アクティビティ

Java呼出（java）アクティビティ

汎用フォルトの送出に対応するアクティビティ

(O)

次に示す観点でビジネスプロセス定義を見直すか，サービス部品またはJavaクラスを見直してください。

サービス呼出（invoke）アクティビティ，Java呼出アクティビティまたはスコープ（scope）アクティビティに定義したcatchまたはcatch-allのフォルト処理が不足していないかどうか。

サービス呼出（invoke）アクティビティで実行したサービス部品が，ビジネスプロセス定義やサービスアダプタ定義に定義されていないフォルトを返していないかどうか。

サービス呼出（invoke）アクティビティで実行するサービス部品を見直す場合は，サービス部品が提供するWSDLとサービス部品から返すフォルトの電文形式を比較して見直してください。

Java呼出アクティビティで実行するJavaクラスを見直す場合は，JavaクラスからthrowするCSBUserExceptionに設定した内容を見直してください。

フォルト送出（throw）アクティビティまたは検証（validate）アクティビティを見直す場合は，設定した変数のフォルトの電文形式を見直してください。

汎用フォルトをcatchまたはcatch-allするフォルト処理が不足していないかどうかを見直してください。

KDEC20029-E

A Java class having the specified name was not found. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, java-activity-name = cc....cc, java-class-name = dd....dd, details = ee....ee

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：java呼出アクティビティ名

dd....dd：ユーザクラス名

ee....ee：詳細情報

説明

Java呼出アクティビティで，指定された名前のJavaクラスが見つかりませんでした。

(O)

次に示す観点でビジネスプロセス定義を見直してください。解決しない場合は保守員に連絡してください。

Java呼出アクティビティから呼び出すユーザ作成のJavaクラスを開発環境が提供する以外の方法で作成または変更していないかどうか。

ビジネスプロセス定義が壊れていないかどうか。

実行環境のリソースが不足していないかどうか。

KDEC20030-E

The user-made Java class returned an unallocatable value. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, java-activity-name = cc....cc, java-class-name = dd....dd, output-variable = ee....ee, scope-name = ff....ff

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：java呼出アクティビティ名

dd....dd：ユーザクラス名

ee....ee：出力変数名

ff....ff：スコープ名

説明

Java呼出アクティビティで，ユーザ作成のJavaクラスが割り当てできない型の値を戻しました。

(O)

次に示す観点でビジネスプロセス定義または作成したJavaクラスを見直してください。

ビジネスプロセス定義のJava呼出アクティビティの戻り値用割当変数（outputVariable）の型が，ユーザが作成したJavaクラスの戻り値の型と一致しているかどうか。

Java呼出アクティビティから呼び出すJavaクラスの戻り値が，ビジネスプロセス基盤がサポートしている型のObject値であるかどうか。

Javaクラスの戻り値はビジネスプロセス定義のJava呼出アクティビティに指定した戻り値用割当変数と同じ型になるようにしてください。

KDEC20031-E

The user-made Java class returned an unexpected exception. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, java-activity-name = cc....cc, java-class-name = dd....dd, cause-exception = ee....ee

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：java呼出アクティビティ名

dd....dd：ユーザクラス名

ee....ee：原因例外名

説明

Java呼出アクティビティで，ユーザ作成のJavaクラスが予期しない例外を返しました。

(O)

Javaクラスの例外処理では，CSBUserExceptionまたはCSBSystemException以外の例外は返さないようにしてください。

KDEC20032-E

Assignment between the specified types is not supported. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, assign-activity-name = cc....cc, details = dd....dd

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：assignアクティビティ名

dd....dd：エラー詳細

説明

代入（assign）アクティビティで，ビジネスプロセス基盤がサポートしない型同士の代入処理が指定されました。

(O)

代入（assign）アクティビティに定義したコピー元<from>とコピー先<to>に指定した変数または値の組み合わせを見直してください。

KDEC20033-E

A business process definition suitable for starting the business process was not found. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

説明

ビジネスプロセスを開始するための適切なビジネスプロセス定義が見つかりませんでした。次の要因が考えられます。

開発環境が提供する以外の方法でビジネスプロセス定義を作成または変更した。

ビジネスプロセス定義が壊れている。

削除したバージョンのビジネスプロセスを実行しようとした。

サービスリクエスタからのビジネスプロセス実行で，指定したオペレーション名と一致するオペレーションの受付（receive）アクティビティが見つからなかった。

(S)

処理を中断します。

(O)

次の対処をしてください。

削除したバージョンのビジネスプロセスを実行しようとしていないか確認する。

サービスリクエスタからの要求電文を見直して，ビジネスプロセス定義に存在する受付（receive）アクティビティのオペレーション名を要求電文に指定する。

問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KDEC20034-E

An invalid type of request was specified for the business process base. business-process-definition-name = aa....aa

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

説明

ビジネスプロセスに対して不正な要求タイプが指定されました。

(O)

次に示す観点で，ビジネスプロセスを呼ぶサービスリクエスタを見直してください。

ビジネスプロセス基盤に対して要求を送信するアプリケーションは適切なものを使用しているかどうか。

プロセスインスタンスを再度実行する場合に，要求タイプとして「RECOVER」を指定しているかどうか。

KDEC20035-E

Processing cannot continue because initialization failed. details = aa....aa

aa....aa：原因の詳細

説明

ビジネスプロセスを開始するときの初期化に失敗しているため処理を続行できません。

(O)

HCSCサーバの環境の不正によって，初期化に失敗したおそれがあります。

このメッセージ以前に出力されているエラー情報を参照してください。

問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KDEC20036-E

Data conversion failed. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, conversion-file-name = cc....cc

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：データ変換定義ファイル名

説明

データ変換（data-transformation）アクティビティに定義したデータ変換が失敗しました。

(O)

このメッセージ以前に出力されているデータ変換に関するエラー情報を参照して，ビジネスプロセス定義を見直してください。

KDEC20037-E

The process instance was deleted during execution of the process. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, process-instance-ID = cc....cc

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：プロセスインスタンス識別子

説明

ビジネスプロセス実行中にプロセスインスタンスが削除されました。

(O)

新しいプロセスインスタンスを生成して実行するように，サービスリクエスタからの要求を再送してください。

KDEC20038-I

The same message was called twice. JMS-message-ID = aa....aa

aa....aa：非同期メッセージID

説明

同じビジネスプロセスの同じプロセスインスタンスに対して，サービスリクエスタからの要求が二重に呼び出されました。

(O)

先に受信したサービスリクエスタからの要求でプロセスを実行しているため，特に対処の必要はありません。

KDEC20039-E

A process instance of the specified correlation set was not found. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, correlation-set-name = cc....cc, correlation-set-value = dd....dd, scope-name = ee....ee

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：相関セット名

dd....dd：相関セット値

ee....ee：相関セットが所属するスコープ名

説明

サービスリクエスタからのビジネスプロセス実行で，要求電文に指定した相関セットの値と一致するプロセスインスタンスが見つかりません。

(O)

サービスリクエスタからの要求電文を見直して，すでに存在するプロセスインスタンスの相関セット値を要求電文に指定してください。

KDEC20040-E

The 'receive' activity of the specified operation name was not found. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, operation-name = cc....cc

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：オペレーション名

説明

サービスリクエスタからのビジネスプロセス実行で，指定したオペレーション名と一致するオペレーションの受付（receive）アクティビティが見つかりません。

(O)

サービスリクエスタからの要求電文を見直して，ビジネスプロセス定義に存在する受付（receive）アクティビティのオペレーション名を要求電文に指定してください。

KDEC20041-E

Execution processing could not reach the 'receive' activity of the specified operation name. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, operation-name = cc....cc

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：オペレーション名

説明

サービスリクエスタからのビジネスプロセス実行で，指定したオペレーション名を持つ受付（receive）アクティビティに実行処理が到達できません。

(O)

ビジネスプロセス定義を見直して，受付（receive）アクティビティに実行処理が到達できるようなビジネスプロセス定義に修正してください。

KDEC20042-E

Execution processing could not reach the 'reply' activity corresponding to the 'receive' activity. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, receive-activity-name = cc....cc, receive-activity-operation-name = dd....dd

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：receiveアクティビティ名

dd....dd：receiveアクティビティのオペレーション名

説明

ビジネスプロセス定義で，受付（receive）アクティビティに対応する応答（reply）アクティビティに実行処理が到達できません。

(O)

ビジネスプロセス定義を見直して，応答（reply）アクティビティに実行処理が到達できるようなビジネスプロセス定義に修正してください。

KDEC20043-E

An attempt was made to execute a basic activity before the 'receive' activity. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, activity-name = cc....cc

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：実行しようとしたアクティビティ名

説明

受付（receive）アクティビティを実行するよりも前に，基本アクティビティを実行しようとしました。

(O)

ビジネスプロセス定義を見直して，受付（receive）アクティビティが最初に実行されるようなビジネスプロセス定義に修正してください。

KDEC20044-E

The 'receive' activity cannot be received because the specified correlation set is invalid. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, process-instance-ID = cc....cc, correlation-set-name = dd....dd, scope-name = ee....ee

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：プロセスインスタンス識別子

dd....dd：相関セット名

ee....ee：相関セットが所属するスコープ名

説明

サービスリクエスタからのビジネスプロセス実行やサービス部品からの応答で，電文に指定した相関セットが無効になっているため，受付（receive）アクティビティで要求を受け付けることはできません。

(O)

サービスリクエスタからの要求電文やサービス部品からの応答電文を見直して，有効な相関セットの値を電文に指定してください。

異なるプロセスインスタンスに対して，同じ値の相関セット値を電文に指定していないか見直してください。

また，プロセスやプロセス内のスコープの処理が完了して無効になっている相関セットに対してサービスリクエスタからの要求を出していないか見直してください。

KDEC20045-E

The specified correlation set value is invalid. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, process-instance-ID = cc....cc, correlation-set-name = dd....dd, scope-name = ee....ee

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：プロセスインスタンス識別子

dd....dd：相関セット名

ee....ee：相関セットが所属するスコープ名

説明

サービスリクエスタからのビジネスプロセス実行やサービス部品からの応答で，電文に指定された相関セットの値が不正です。

(O)

サービスリクエスタからの要求電文やサービス部品からの応答電文を見直して，正しい相関セットの値を電文に指定してください。

相関セットに指定した部分の値がNullや空文字になっていないか見直してください。

KDEC20046-E

An exception occurred at the start of a transaction. business-process-definition-name = aa....aa, details = bb....bb

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：詳細例外情報

説明

トランザクションを開始する際に例外が発生しました。

(O)

詳細例外情報に従って，トランザクションマネージャまたはリソースマネージャのエラー要因を取り除いてください。

KDEC20047-E

An exception occurred at the start of a transaction. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, process-instance-ID = cc....cc, details = dd....dd

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：プロセスインスタンス識別子

dd....dd：詳細例外情報

説明

トランザクションを開始する際に例外が発生しました。

(O)

詳細例外情報に従って，トランザクションマネージャまたはリソースマネージャのエラー要因を取り除いてください。

KDEC20048-E

An exception occurred at the commit of a transaction. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, process-instance-ID = cc....cc, details = dd....dd

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：プロセスインスタンス識別子

dd....dd：詳細例外情報

説明

トランザクションをコミットする際に例外が発生しました。

(O)

詳細例外情報に従って，トランザクションマネージャまたはリソースマネージャのエラー要因を取り除いてください。

KDEC20049-E

An exception occurred at the rollback of a transaction. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, process-instance-ID = cc....cc, details = dd....dd

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：プロセスインスタンス識別子

dd....dd：詳細例外情報

説明

トランザクションをロールバックする際に例外が発生しました。

(O)

詳細例外情報に従って，トランザクションマネージャまたはリソースマネージャのエラー要因を取り除いてください。

KDEC20051-E

An error occurred at access to a message telegram. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, variable-name = cc....cc, scope-name = dd....dd, details = ee....ee

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：変数名

dd....dd：変数が所属するスコープ名

ee....ee：詳細情報

説明

変数名に表示したユーザ電文（メッセージ）にアクセスする際にエラーが発生しました。

(O)

このメッセージ以前に出力されているエラー情報を参照してください。

KDEC20052-E

An attempt was made to load the value of an un-initialized variable. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, variable-name = cc....cc, scope-name = dd....dd

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：変数名

dd....dd：変数が所属するスコープ名

説明

ビジネスプロセス定義内に定義している変数の中で，初期化されていない変数の値を読み取ろうとしました。

(O)

ビジネスプロセス定義を見直して，初期化されていない変数の値を読み取らないようにビジネスプロセス定義を修正してください。

変数の型がメッセージ型の場合は，アクティビティ内でその変数を参照する前に，変数の中にデータが格納されている必要があります。

KDEC20053-E

An attempt was made to substitute a string that cannot be converted to a numeric value. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, to-variable-name = cc....cc, to-variable-type = dd....dd, to-variable-scope-name = ee....ee, details = ff....ff

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：代入先の変数の名前

dd....dd：代入先の変数の型名

ee....ee：代入先の変数の所属するスコープ名

ff....ff：詳細情報

説明

代入（assign）アクティビティで代入先の変数に数値を代入する際に，数値に変換できない文字列を代入しようとしました。

(O)

数値に変換できる値を代入できるように，代入元の変数（電文）を修正してください。

または，ビジネスプロセス定義の代入（assign）アクティビティの定義を見直してください。

KDEC20054-E

The type of variable cannot be converted. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, from-variable-name = cc....cc, from-variable-type = dd....dd, from-variable-scope-name = ee....ee, to-variable-name = ff....ff, to-variable-type = gg....gg, to-variable-scope-name = hh....hh

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：代入元の変数の名前

dd....dd：代入元の変数の型名

ee....ee：代入元の変数の所属するスコープ名

ff....ff：代入先の変数の名前

gg....gg：代入先の変数の型名

hh....hh：代入先の変数の所属するスコープ名

説明

代入（assign）アクティビティで代入先の変数に変数を代入する際に，変換できない型の変数を代入しようとしました。

(O)

ビジネスプロセス定義を見直して，変換できる型の変数を代入するように代入（assign）アクティビティを修正してください。

KDEC20055-E

The operation names between the 'receive' activity and the 'reply' activity do not match. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, receive-activity-name = cc....cc, receive-activity-operation-name = dd....dd, reply-activity-name = ee....ee, reply-activity-operation-name = ff....ff

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：receiveアクティビティ名

dd....dd：receiveアクティビティのオペレーション名

ee....ee：replyアクティビティ名

ff....ff：replyアクティビティのオペレーション名

説明

受付（receive）アクティビティのオペレーション名と，対応する応答（reply）アクティビティのオペレーション名が一致していません。

(O)

ビジネスプロセス定義を見直して，受付（receive）アクティビティのオペレーション名と応答（reply）アクティビティのオペレーション名が一致するように修正してください。

または，受付（receive）アクティビティのオペレーション名に一致する応答（reply）アクティビティに到達できるように，ビジネスプロセス定義を修正してください。

KDEC20056-E

The maximum number of activity instances that can be generated in one process instance was exceeded. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, process-instance-ID = cc....cc, activity-name = dd....dd

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：プロセスインスタンス識別子

dd....dd：アクティビティ名

説明

1つのプロセスインスタンスで生成できるアクティビティインスタンスの最大値を超えました。

(O)

該当プロセスインスタンスは削除してください。そのあと，1つのプロセスインスタンスで生成できるアクティビティインスタンスの最大数を超えないように，ビジネスプロセス定義を修正してください。アクティビティインスタンスの最大数は次のとおりです。

activitynumber-maximum-compatible=ONの場合：32,768

activitynumber-maximum-compatible=OFFの場合：2,147,483,648

KDEC20057-E

Execution is not possible because the process has completed. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, process-instance-ID = cc....cc

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：プロセスインスタンス識別子

説明

ビジネスプロセスの状態が完了しているので，実行することはできません。

(O)

完了していないビジネスプロセスに対して，要求を送信してください。

KDEC20058-E

An attempt to load properties has failed. details = aa....aa

aa....aa：詳細情報

説明

プロパティの読み込みに失敗しました。

(O)

HCSCサーバが開始されていないおそれがあります。HCSCサーバの状態を確認し，開始されていない場合は，HCSCサーバを開始してください。

解決しない場合は保守員に連絡してください。

KDEC20059-E

An attempt to start log output has failed.

説明

ログ出力を開始できませんでした。

(O)

インストールしているプログラム構成を見直してください。解決しない場合は保守員に連絡してください。

KDEC20060-E

An attempt was made to overwrite a value already set in the correlation set. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, process-instance-ID = cc....cc, correlation-set-name = dd....dd, scope-name = ee....ee

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：プロセスインスタンス識別子

dd....dd：相関セット名

ee....ee：相関セットが所属するスコープ名

説明

すでに値が設定されている相関セットに値を上書きしようとしました。

(O)

ビジネスプロセス定義を見直して，相関セットに値を上書きしないようにビジネスプロセス定義を修正してください。

KDEC20061-E

An error occurred during access to a message telegram, during correlation set processing. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, activity-name = cc....cc, correlation-set-name = dd....dd, details = ee....ee

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：アクティビティ名

dd....dd：相関セット名

ee....ee：詳細情報

説明

相関セットの処理中に，ユーザ電文（メッセージ）へのアクセスでエラーが発生しました。

(O)

このメッセージ以前に出力されているエラー情報を参照してください。

KDEC20062-E

A correlation set value does not match a telegram information value. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, process-instance-ID = cc....cc, correlation-set-name = dd....dd, scope-name = ee....ee

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：プロセスインスタンス識別子

dd....dd：相関セット名

ee....ee：相関セットが所属するスコープ名

説明

ユーザ電文（メッセージ）での相関セット用の値が，プロセスインスタンスごとに作成した相関セット値と異なります。

(O)

次に示す観点で，ビジネスプロセスを呼び出すサービスリクエスタを見直してください。

ユーザ電文（メッセージ）内の相関セット値をサービスリクエスタで変更していないかどうか。

サービスリクエスタからのビジネスプロセス実行で，該当するプロセスインスタンスを実行したときと異なる相関セットの値で要求していないかどうか。

KDEC20063-E

A request message in the message container is invalid. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, element-kind = cc....cc, element-information = dd....dd, details = ee....ee

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：不正が発見された要素の種類

dd....dd：不正が発見された要素の名前

ee....ee：詳細情報

説明

ビジネスプロセス定義で変数属性が定義されているにもかかわらず，サービスリクエスタからの要求で送られてきたユーザ電文（メッセージ）が空でした。

(O)

ビジネスプロセスを呼び出すサービスリクエスタを見直し，正しくメッセージを送信するようにしてください。

KDEC20065-E

An attempt was made to load the value of an un-initialized correlation set. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, correlation-set-name = cc....cc, scope-name = dd....dd

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：相関セット名

dd....dd：相関セットが所属するスコープ名

説明

ビジネスプロセスの定義の中で，初期化されていない相関セットの値を読み取ろうとしました。

(O)

ビジネスプロセス定義を見直して，初期化されていない相関セットの値を読み取らないようにビジネスプロセス定義を修正してください。

相関セットを参照する前に，相関セットの中に値が格納されている状態になっている必要があります。

KDEC20066-E

The process instance of the specified correlation set exists, but the 'receive' activity of the specified operation name has completed. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, process-instance-ID = cc....cc, receive-activity-name = dd....dd, operation-name = ee....ee

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：プロセスインスタンス識別子

dd....dd：receiveアクティビティ名

ee....ee：オペレーション名

説明

サービスリクエスタから指定された相関セットのプロセスインスタンスが存在しますが，指定したオペレーション名を持つ受付（receive）アクティビティは完了しています。

(O)

ビジネスプロセスを呼び出すサービスリクエスタからの要求電文に指定した相関セットを見直してください。

または，ビジネスプロセス定義を見直して，変数に定義したユーザ電文（メッセージ）またはビジネスプロセス定義を修正してください。

KDEC20067-E

The 'invoke' activity has already completed. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, process-instance-ID = cc....cc, invoke-activity-name = dd....dd

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：プロセスインスタンス識別子

dd....dd：invokeアクティビティ名

説明

すでに完了しているサービス呼出（invoke）アクティビティを実行しようとしました。

(O)

サービス呼出（invoke）アクティビティでのサービス呼び出し中に，プロセスインスタンスを再実行したおそれがあります。プロセスインスタンスを再実行するタイミングを見直してください。

またはプロセス再実行ユティリティに指定したプロセスIDが正しい再実行対象のプロセスを指定しているかを見直してください。

KDEC20068-E

An exception occurred. details = aa....aa

aa....aa：詳細情報（例外クラス名）

説明

例外が発生しました。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC20069-I

The evaluation result of the XPath query is an empty string. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, XPath-query = cc....cc

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：XPathクエリ

説明

XPath式の評価結果が空文字です。

(O)

XPath式を実行したあとの評価結果が空文字であることが，意図した動作であるか確認してください。

KDEC20070-E

The user-made Java class threw an exception. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, process-instance-ID = cc....cc, java-activity-name = dd....dd, details = ee....ee

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：プロセスインスタンス識別子

dd....dd：java呼出アクティビティ名

ee....ee：詳細情報

説明

Java呼出アクティビティでユーザ作成のJavaクラスがCSBSystemExceptionを継承した例外を返しました。

(O)

例外の原因を取り除いて，プロセスインスタンスを再実行してください。

KDEC20071-E

The combination of the specified process instance ID and the specified process definition name is invalid. process-instance-ID = aa....aa, expected business-process-definition-name = bb....bb, specified business-process-definition-name = cc....cc

aa....aa：プロセスインスタンス識別子

bb....bb：期待するビジネスプロセス定義名

cc....cc：指定されたビジネスプロセス定義名

説明

プロセスインスタンスの再実行の要求をするときに指定したプロセスインスタンス識別子に対応するビジネスプロセス定義名が不正です。

(O)

ビジネスプロセスを呼び出すサービスリクエスタからの正しいビジネスプロセス定義名を指定してください。

KDEC20072-E

The 'wait' activity has already completed. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, process-instance-ID = cc....cc, wait-activity-name = dd....dd, wait-activity-number = ee....ee

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：プロセスインスタンス識別子

dd....dd：waitアクティビティ名

ee....ee：waitアクティビティ番号

説明

すでに完了している待機（wait）アクティビティに関する処理を実行しようとしました。

(O)

実行中のプロセスに対してプロセス再実行ユティリティを実行しようとしたおそれがあります。次の内容を見直してください。

プロセスインスタンスを再実行するタイミング。

プロセス再実行ユティリティに指定したプロセスIDが正しいかどうか。

KDEC20073-E

The result of evaluating a deadline expression is invalid. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, process-instance-ID = cc....cc, activity-name = dd....dd, activity-number = ee....ee, expression = (ff....ff), value = (gg....gg), details = (hh....hh)

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：プロセスインスタンス識別子

dd....dd：アクティビティ名

ee....ee：アクティビティ番号

ff....ff：式

gg....gg：評価結果

hh....hh：詳細情報

説明

XPath式の評価結果が不正です。

(O)

表示されたXPath式と評価結果を見直してください。

XPath式の評価結果がdateTime型であるかどうか。

XPath式の評価結果が有効範囲内であるかどうか。

KDEC20074-E

The result of evaluating a duration expression is invalid. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, process-instance-ID = cc....cc, activity-name = dd....dd, activity-number = ee....ee, expression = (ff....ff), value = (gg....gg), details = (hh....hh)

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：プロセスインスタンス識別子

dd....dd：アクティビティ名

ee....ee：アクティビティ番号

ff....ff：式

gg....gg：評価結果

hh....hh：詳細情報

説明

XPath式の評価結果が不正です。

(O)

表示されたXPath式と評価結果を見直してください。

XPath式の評価結果がduration型であるかどうか。

XPath式の評価結果が有効範囲内であるかどうか。

KDEC20075-E

An attempt to access a SessionBean used for process processing has failed. business-process-definition-name = aa....aa, process-instance-ID = bb....bb, activity-number = cc....cc, details = (dd....dd)

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：プロセスインスタンス識別子

cc....cc：アクティビティ番号

dd....dd：詳細情報

説明

プロセス処理用SessionBeanの呼び出しでエラーが発生しました。

(O)

このメッセージ以前に出力されているエラー情報を参照してください。

KDEC20076-E

The 'wait' activity cannot be executed for the process definition is invalid. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, process-instance-ID = cc....cc, wait-activity-name = dd....dd, wait-activity-number = ee....ee, details = (ff....ff)

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：プロセスインスタンス識別子

dd....dd：waitアクティビティ名

ee....ee：waitアクティビティ番号

ff....ff：詳細情報

説明

待機（wait）アクティビティの定義方法が不正です。

(O)

次に示す観点でビジネスプロセス定義を見直してください。

永続化しないビジネスプロセスに待機（wait）アクティビティを定義していないかどうか。

受付（receive）アクティビティ実行後から応答（reply）アクティビティ実行前に，待機（wait）アクティビティを実行するようにプロセスを定義していないかどうか。

KDEC20077-E

An attempt to access a SessionBean used for timer control has failed. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, process-instance-ID = cc....cc, details = (dd....dd)

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：プロセスインスタンス識別子

dd....dd：詳細情報

説明

タイマ制御用SessionBeanの呼び出しでエラーが発生しました。

(O)

このメッセージ以前に出力されているエラー情報を参照してください。

KDEC20078-I

The timer has already been registered. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, process-instance-ID = cc....cc, activity-name = dd....dd, activity-number = ee....ee

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：プロセスインスタンス識別子

dd....dd：アクティビティ名

ee....ee：アクティビティ番号

説明

タイマはすでに登録済みであるため，タイマの登録処理を省略しました。

(O)

実行中のプロセスに対してプロセス再実行ユティリティを実行しようとしたおそれがあります。次の内容を見直してください。

プロセスインスタンスを再実行するタイミング。

プロセス再実行ユティリティに指定したプロセスIDが正しいかどうか。

KDEC20079-E

An attempt to execute a process instance failed because of a SessionBean used for timer control. business-process-definition-name = aa....aa, process-instance-ID = bb....bb, activity-number = cc....cc, details = (dd....dd)

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：プロセスインスタンス識別子

cc....cc：アクティビティ番号

dd....dd：詳細情報

説明

待機（wait）アクティビティ実行完了後のアクティビティの実行に失敗しました。

(O)

このメッセージ以前に出力されているエラー情報を参照してください。

KDEC20080-E

An attempt to start the business process failed because the maximum loop count of the 'while' activity is invalid. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, while-activity-name = cc....cc

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：whileアクティビティ名

説明

繰り返し（while）アクティビティに設定した最大繰り返し回数の値が不正です。

(O)

繰り返し（while）アクティビティに設定できる繰り返し回数の最大値は2147483647です。設定した値が繰り返し回数の最大値を超えていないか見直してください。

KDEC20081-E

A header in the message container is invalid. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, element-kind = cc....cc, element-information = dd....dd, details = ee....ee

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：不正が発見された要素の種類

dd....dd：不正が発見された要素の名前

ee....ee：詳細情報

説明

送られてきたユーザ電文（ヘッダ）が不正です。次の要因が考えられます。

ビジネスプロセス定義で変数属性が定義されているにもかかわらず，サービスリクエスタからの要求で送られてきたユーザ電文（ヘッダ）が空だった。

ビジネスプロセス定義で定義されたルート要素属性，名前空間属性に該当するヘッダが，サービスリクエスタからの要求で送られてきたユーザ電文（ヘッダ）に存在しない。

(S)

処理を中断します。

(O)

ビジネスプロセスを呼び出す処理を見直してください。正しくヘッダを送信するようにしてください。

KDEC20082-E

One or more header values are invalid. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, variable-name = cc....cc, scope-name = dd....dd, details = ee....ee

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：変数名

dd....dd：変数が所属するスコープ名

ee....ee：詳細情報

説明

ビジネスプロセス定義内に定義しているヘッダ割当変数の値が不正です。次の要因が考えられます。

変数の値が初期化されていなかった。

変数の値に空の配列が格納されていた。

変数の値をXML構文解析し例外が発生した。

(S)

処理を中断します。

(O)

ビジネスプロセス定義を見直して，変数の値が正しいか確認してください。

KDEC20083-E

An attempt was made to acquire from a variable a value that cannot be acquired. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, variable-name = cc....cc, variable-type = dd....dd, message-variable-type = ee....ee, variable-scope-name = ff....ff

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：変数の名前

dd....dd：変数の型名

ee....ee：メッセージ型変数の型名

ff....ff：変数の所属するスコープ名

説明

変数から値を取得する際に，取得できない値を取得しようとしました。次の要因が考えられます。

メッセージ型変数（non-XML,any）から，変数の値を文字列で取得しようとした。

メッセージ型変数（any）から，部分（property）の値を取得しようとした。

メッセージ型変数（non-XML,any）から，部分（part）の値を取得しようとした。

(O)

取得できる値を指定してください。

KDEC20084-E

The business process definition version of the business process to be executed is invalid. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

説明

実行できないバージョンのビジネスプロセスを，実行しようとしました。次の要因が考えられます。

最新以外のバージョンのビジネスプロセスを，新規に実行しようとした（ビジネスプロセスの再実行，待ち受け状態の非同期受付の実行はできます）。

(S)

処理を中断します。

(O)

実行できるビジネスプロセス定義バージョンのビジネスプロセスを実行してください。

ビジネスプロセス定義を変更している場合は，変更内容（オペレーション名，相関セット関連の値など）が正しいか確認してください。

KDEC20085-I

The definition files will now be cached. business-process-definition-name = aa....aa, definition-file-type = bb....bb, file-num = cc....cc

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：定義ファイルの種別

formatdef：フォーマット定義

transformdef：データ変換定義

cc....cc：定義ファイルの数

説明

フォーマット定義およびデータ変換定義の一括キャッシュを開始します。

(S)

処理を続行します。

(O)

期待したキャッシュの効果が取得できない場合は，定義ファイルの数を基にformatdef-maxcache-numおよびtransformdef-maxcache-numの値を見直してください。

KDEC20086-E

The 'while' activity of the form [List setting] are defined in a persistent business process. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, while-activity-name = cc....cc

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：whileアクティビティ名

説明

リスト指定方式の繰り返しアクティビティは，永続化しないビジネスプロセスで使用することが前提のため，永続化するビジネスプロセスで使用しないでください。

(S)

処理を中断します。

(O)

繰り返しアクティビティの繰り返しモードを見直してください。

リスト指定方式の繰り返しアクティビティは，永続化しないビジネスプロセスで定義してください。

KDEC20087-W

A fault occurred. exception = aa....aa, exception-message = bb....bb, scope-name = cc....cc, activity-name = dd....dd, activity-type = ee....ee, process-instance-ID = ff....ff, root-ap-info = gg....gg, extensions = (hh....hh)

aa....aa：例外名

bb....bb：例外メッセージ

cc....cc：スコープ名

dd....dd：アクティビティ名

ee....ee：アクティビティ型

ff....ff：プロセスインスタンス識別子

gg....gg：ルートアプリケーション情報

hh....hh：拡張情報

説明

フォルトが発生しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

このメッセージより前に出力されたメッセージを参照し，必要に応じてビジネスプロセスの定義を修正してください。

KDEC20088-E

The named charset is invalid. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, activity-name = cc....cc, activity-type = dd....dd, process-instance-ID = ee....ee, root-ap-info = ff....ff

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：アクティビティ名

dd....dd：アクティビティ型

ee....ee：プロセスインスタンス識別子

ff....ff：ルートアプリケーション情報

説明

内部エラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC20090-W

An unsupported attribute is specified. attribute-name = aa....aa, attribute-value = bb....bb

aa....aa：属性名

bb....bb：属性値

説明

サポートされていない属性が設定されています。サポートされていない属性は無視されます。

(S)

処理を続行します。

(O)

ビジネスプロセス定義の属性を見直してください。

KDEC20091-E

A correlation set is duplicated. process-instance-ID = aa....aa, business-process-definition-name = bb....bb, business-process-definition-version = cc....cc, scope-name = dd....dd, correlation-set-name = ee....ee, correlation-set-value = ff....ff, duplicate-process-instance-ID = gg....gg

aa....aa：プロセスインスタンス識別子

bb....bb：ビジネスプロセス定義名

cc....cc：ビジネスプロセス定義バージョン

dd....dd：スコープ名

ee....ee：相関セット名

ff....ff：相関セット値

gg....gg：相関セットが重複したプロセスインスタンス識別子（コンマ（,）区切りで出力）

説明

相関セットの重複が検知されました。

(S)

処理を中断します。

(O)

相関セットが重複しないようにしてください。cscpiselectコマンドを実行して，相関セットが重複したプロセスインスタンス識別子が存在するか確認し，存在しない場合は，再度リクエストを投げてください。

KDEC20092-E

The namespace and root element specified in the header do not match the actual namespace and root element. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, activity-name = cc....cc, activity-type = dd....dd, namespace = ee....ee, root element = ff....ff

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：アクティビティ名

dd....dd：アクティビティ型

ee....ee：名前空間

ff....ff：ルート要素

説明

ヘッダ割当変数に名前空間とルート要素で指定された部分が，ヘッダ電文内に見つかりません。

(S)

データ検証機能が有効な場合

処理を中断します。

データ検証機能が無効な場合

処理を続行します。

(O)

ビジネスプロセスを呼び出す処理を見直して，正しくヘッダを送信するようにしてください。

KDEC20093-E

The interface implemented by the user-made Java class does not support multiple arguments. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, java-activity-name = cc....cc, java-class-name = dd....dd

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：Java呼出アクティビティ名

dd....dd：ユーザクラス名

説明

Java呼出アクティビティで，複数の引数用割当変数が指定されていますが，ユーザ作成のJavaクラスに実装されたインタフェースは複数の引数に対応していません。

(S)

処理を中断します。

(O)

Javaクラスで実装（implements）するインタフェースをjp.co.Hitachi.soft.csc.bp.receiver.ejb.CustomClassInterfaceMに変更してください。

KDEC20094-E

The specified fixed data is invalid. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, to-variable-name = cc....cc to-variable-type = dd....dd, to-variable-scope-name = ee....ee, assign-activity-name = ff....ff

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：代入先の変数の名前

dd....dd：代入先の変数の型名

ee....ee：代入先の変数の所属するスコープ名

ff....ff：assignアクティビティ名

説明

固定値の指定内容が，コピー先の変数の型と一致していません。

(S)

処理を中断します。

(O)

ビジネスプロセス定義を見直して，コピー先の変数の型に沿った固定値を代入するように代入（assign）アクティビティを修正してください。

KDEC20095-E

No definition exists for the log output identifier. (business process definition name = aa....aa, log output identifier = bb....bb, log activity name = cc....cc)

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ログ出力識別子

cc....cc：ログ出力アクティビティ名

説明

ログ出力アクティビティ定義ファイルに，［ログ出力アクティビティ］ダイアログで指定したログ出力識別子に該当する定義がありません。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログ出力アクティビティ定義ファイルにログ出力識別子に該当する定義を設定してください。

KDEC20096-E

No definition exists for the resource key. (business process definition name = aa....aa, resource key = bb....bb, log activity name = cc....cc)

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：リソースKey

cc....cc：ログ出力アクティビティ名

説明

メッセージ定義ファイルに，［ログ出力アクティビティ］ダイアログで指定したリソースKeyに該当する定義がありません。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージ定義ファイルにリソースKeyに該当する定義を設定してください。

KDEC20097-W

An error occurred during output to the trace. (business process definition name = aa....aa, log output identifier = bb....bb, log activity name = cc....cc, method name = dd....dd, error cause = ee....ee)

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ログ出力識別子

cc....cc：ログ出力アクティビティ名

dd....dd：日立トレース共通ライブラリのメソッド名

ee....ee：日立トレース共通ライブラリの持つ詳細メッセージ

説明

ログ出力アクティビティのトレースの出力処理で障害が発生しました。

(S)

障害が発生したトレースの取得を中止し，処理を続行します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。

障害となった要因が運用上の問題ではない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC20098-E

An 'exit' activity was executed while a 'reply' activity was not executing. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, exit-activity-name = cc....cc

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：途中終了アクティビティ名

説明

応答（reply）アクティビティを実行していない状態で，途中終了（exit）アクティビティが実行されました。応答アクティビティの位置が正しくありません。

(S)

処理を中断します。

(O)

ビジネスプロセス定義を見直して，応答（reply）アクティビティ実行後に途中終了（exit）アクティビティが実行されるよう修正してください。

KDEC30000-I

Processing for debugging the business process stopped. process-instance-ID = aa....aa

aa....aa：プロセスインスタンス識別子

説明

ビジネスプロセスデバッグの停止処理が行われました。

KDEC30001-E

An illegal parameter was set while debugging the business process. aa....aa

aa....aa：次に示す内容のどれかが表示されます。

パターン1：プロセスインスタンス識別子 = プロセスインスタンス識別子，名前 = 名前，値 = 値

パターン2：プロセスインスタンス識別子 = プロセスインスタンス識別子，式 = 式

パターン3：プロセスインスタンス識別子 = プロセスインスタンス識別子，アクティビティ名 = アクティビティ名，式 = 式

パターン4：プロセスインスタンス識別子 = プロセスインスタンス識別子，詳細情報 = 詳細情報

説明

ビジネスプロセスデバッグ実行中に，不正なパラメタが設定されました。次の要因が考えられます。

変数更新要求でデータ型に適合しない値が指定された（パターン1の内容が表示された場合）。

XPath評価要求で不正なXPath式が指定された（パターン2の内容が表示された場合）。

ブレークポイントの条件式の評価に失敗した（パターン3の内容が表示された場合）。

サービス呼出アクティビティ以外でサスペンドしているときに手動エミュレートが実行された（パターン4の内容が表示された場合）。

(O)

ビジネスプロセスデバッグ実行中に不正なパラメタが設定された場合に，開発環境に通知する例外メッセージです。特に対処の必要はありません。

KDEC30002-E

An internal error occurred while debugging the business process. process-instance-ID = aa....aa

aa....aa：プロセスインスタンス識別子

説明

ビジネスプロセスデバッグ実行中に内部エラーが発生しました。次の要因が考えられます。

存在しないインスタンス識別子が指定された。

存在しない変数が指定された。

デバッグ実行時に予期しない例外が発生した。

(O)

ビジネスプロセスデバッグ実行中に内部エラーが発生した場合に，開発環境に通知する例外メッセージです。保守員に連絡してください。

KDEC30003-E

A fault exception occurred while debugging the business process. process-instance-ID = aa....aa, fault-code = bb....bb, fault-string = cc....cc, fault-actor = dd....dd

aa....aa：プロセスインスタンス識別子

bb....bb：フォルトコード

cc....cc：フォルト文字列

dd....dd：フォルトアクター

説明

ビジネスプロセスデバッグ実行中にフォルト例外が発生しました。

(O)

ビジネスプロセスデバッグ実行中にフォルト例外が発生した場合に，開発環境に通知する例外メッセージです。開発環境で設定される情報が正しいか見直してください。

KDEC30004-E

A system exception occurred while debugging the business process. process-instance-ID = aa....aa, message-ID = bb....bb, message = cc....cc, exception = dd....dd

aa....aa：プロセスインスタンス識別子

bb....bb：メッセージID

cc....cc：メッセージ

dd....dd：例外名

説明

ビジネスプロセスデバッグ実行中にシステム例外が発生しました。

(O)

ビジネスプロセスデバッグ実行中にシステム例外が発生した場合に，開発環境に通知する例外メッセージです。

KDEC30005-E

Data exceeding the data size limit was received while debugging the business process. process-instance-ID = aa....aa

aa....aa：プロセスインスタンス識別子

説明

ビジネスプロセスデバッグ実行中にデータサイズの制限を超えたデータを受信しました。

(O)

ビジネスプロセスデバッグ実行中にデータサイズの制限を超えたデータを受信した場合に，開発環境に通知する例外メッセージです。開発環境のデバッグ構成ダイアログのデバッグ設定タブで設定した値が，正しいかどうか見直してください。

KDEC30006-E

A communication error occurred while debugging the business process. process-instance-ID = aa....aa

aa....aa：プロセスインスタンス識別子

説明

ビジネスプロセスデバッグ実行中に通信エラーが発生しました。

(O)

ビジネスプロセスデバッグ実行中に通信エラーが発生した場合に，開発環境に通知する例外メッセージです。開発環境で設定される情報が正しいか見直してください。

KDEC30007-E

A socket connection timeout occurred. host-name = aa....aa, port = bb....bb, timeout = cc....cc, details = dd....dd

aa....aa：ホスト名

bb....bb：ポート番号

cc....cc：接続タイムアウト値

dd....dd：詳細情報

説明

ビジネスプロセスデバッグ開始中にソケット接続でタイムアウトが発生しました。

(O)

ビジネスプロセスデバッグ開始中にソケット接続で，タイムアウトが発生した場合に発生する例外メッセージです。開発環境のデバッグ構成ダイアログのデバッグ設定タブで設定した値や，ネットワークに問題がないかどうか見直してください。

KDEC30008-E

A socket connection error occurred. host-name = aa....aa, port = bb....bb, details = cc....cc

aa....aa：ホスト名

bb....bb：ポート番号

cc....cc：詳細情報

説明

ビジネスプロセスデバッグ開始中にソケット接続でエラーが発生しました。

(O)

ビジネスプロセスデバッグ開始中にソケット接続で，エラーが発生した場合に発生する例外メッセージです。開発環境のデバッグ構成ダイアログのデバッグ設定タブで設定した値や，ネットワークに問題がないかどうか見直してください。

KDEC35000-E

A database access error occurred. HCSC-cluster-name = aa....aa, table-kind = bb....bb, operation-type = cc....cc, SQL-message = dd....dd, SQL-state = ee....ee, SQL-error-code = ff....ff

aa....aa：HCSCクラスタ名

bb....bb：テーブル種別

PROCESS：PROCESSテーブル

ACTIVITY：ACTIVITYテーブル／ACTIVITYテーブルビュー

CORRELATIONSET：CORRELATIONSETテーブル

LINK：LINKテーブル／LINKビュー

BOOL_VARIABLE：BOOL_VARIABLEテーブル／BOOL_VARIABLEビュー

STR_VARIABLE：STR_VARIABLEテーブル／STR_VARIABLEビュー

NUM_VARIABLE：NUM_VARIABLEテーブル／NUM_VARIABLEビュー

MSG_VARIABLE：MSG_VARIABLEテーブル／MSG_VARIABLEビュー

MSG_RELATION：MSG_RELATIONテーブル

cc....cc：オペレーション種別

INFO：プロセス情報取得

INFO_PID：プロセスインスタンス識別子取得

INFO_JOIN：相関セット情報からのプロセス情報取得

COUNT：プロセス情報該当件数取得

COUNT_JOIN：相関セット情報からのプロセス情報該当件数取得

DELETE：プロセス情報削除

dd....dd：SQLエラーメッセージ

ee....ee：SQL状態コード

ff....ff：SQLエラーコード

説明

DBMSでエラーが発生しました。次の要因が考えられます。

指定したHCSCクラスタ名，プロセス情報検索条件の不正

DBMS障害

(O)

指定したHCSCクラスタ名，プロセス情報検索条件を見直してください。

メッセージ型変数の検索条件として，変数の値を指定することはできません。

DBMSのエラーメッセージ，システムログ，およびDBMS関連のエラー情報を参照して対処してください。

KDEC35001-E

Process deletion did not complete because a database access error occurred. HCSC-cluster-name = aa....aa, number of the target process instances to be deleted = bb....bb, number of the deleted process instances = cc....cc, SQL-message = dd....dd, SQL-state = ee....ee, SQL-error-code = ff....ff

aa....aa：HCSCクラスタ名

bb....bb：プロセス削除対象のプロセスインスタンス総件数（cscpideleteコマンドのidlistオプションを指定した場合だけ総件数が出力され，それ以外の場合はハイフン（-）が出力されます）

cc....cc：削除されたプロセスインスタンス件数

dd....dd：SQLエラーメッセージ

ee....ee：SQL状態コード

ff....ff：SQLエラーコード

説明

DBMSでエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

DBMSのエラーメッセージ，システムログおよびDBMS関連のエラー情報を参照して対処してください。削除されなかったプロセスインスタンス件数を取得したい場合は，削除と同じ条件で検索し，件数を取得してください。

KDEC35002-E

An attempt to connect to the database has failed. JDBC-type = aa....aa, JDBC-url = bb....bb, SQL-message = cc....cc, SQL-state = dd....dd, SQL-error-code = ee....ee

aa....aa：JDBCドライバ種別

bb....bb：データベースに接続するためのデータベースURL

cc....cc：SQLエラーメッセージ

dd....dd：SQL状態コード

ee....ee：SQLエラーコード

説明

DBMSへの接続に失敗しました。

(O)

データベースURLが誤っていないか見直してください。

DBMSが起動され接続できる状態になっているか見直してください。

DBMSのエラーメッセージ，システムログおよびDBMS関連のエラー情報を参照して対処してください。

KDEC35003-E

Initialization of the JDBC driver failed. JDBC-type = aa....aa

aa....aa：JDBCドライバ種別

説明

JDBCドライバのロードに失敗しました。

(O)

JDBCドライバ種別が正しいか見直してください。

JDBCドライバへのCLASSPATH環境変数，およびJDBCドライバが必要とする環境変数が正しく設定されているか見直してください。

KDEC35004-E

A property value is invalid. property-name = aa....aa, value = bb....bb

aa....aa：設定項目のプロパティキー

bb....bb：指定されたプロパティキーの値

説明

設定されたプロパティの値が不正です。

(O)

設定を見直して，示された設定項目を有効な値に設定し直してください。

KDEC35005-E

A parameter value is invalid. argument = aa....aa, value = bb....bb

aa....aa：誤りのある引数の名称

HCSC-server-name：HCSCサーバ名

business-process-definition-name：ビジネスプロセス定義名

process-instance-ID：プロセスインスタンス識別子

bb....bb：指定された引数の値

説明

指定された引数の値が不正です。

(O)

示された指定項目を有効な値に設定し直してください。

KDEC35006-E

An executable process was not found. HCSC-cluster-name = aa....aa, business-process-definition-name = bb....bb

aa....aa：HCSCクラスタ名

bb....bb：ビジネスプロセス定義名

説明

再実行する必要があるプロセスが見つかりませんでした。

(S)

処理を中断します。

(O)

再実行条件を確認し，再実行対象のビジネスプロセスが存在しているか確認してください。

KDEC35007-E

An error occurred in process re-execution. J2EE-server-name = aa....aa, HCSC-cluster-name = bb....bb, business-process-definition-name = cc....cc, process-instance-ID = dd....dd, cause = ee....ee

aa....aa：J2EEサーバ名

bb....bb：HCSCクラスタ名

cc....cc：ビジネスプロセス定義名

dd....dd：プロセスインスタンス識別子

ee....ee：エラーメッセージ

説明

プロセスの再実行に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

cscpireexecコマンドで指定した-cscオプションを確認し，再実行するHCSCサーバが正しいか見直してください。

プロセスインスタンス識別子，およびビジネスプロセス定義名から，再実行しようとしているプロセスインスタンスを確認し，正しい条件を指定して，cscpireexecコマンドを再実行してください。

エラーメッセージを基にプロセスが呼び出しできる状態にあるか見直してください。

HCSCサーバの同期リクエスタサービス（EJB）が起動されていることを確認してください。

失敗の要因となったJ2EEサーバのログを確認し，エラーの要因を取り除いてください。

KDEC35008-E

The message catalog could not be loaded.

説明

メッセージの書かれたリソースファイルが読み込めませんでした。

(O)

Service Coordinatorを再インストールしてください。解決しない場合は保守員に連絡してください。

KDEC35009-E

The message explaining the problem could not be obtained. message-ID = aa....aa

aa....aa：取得できなかったメッセージのID

説明

IDで示される事象が発生しましたが，対応するメッセージが取得できませんでした。

(O)

メッセージIDに表示されたメッセージの対処に従ってください。

KDEC35011-W

An attempt to start trace output has failed.

説明

トレース出力を開始できませんでした。

(O)

インストールしているプログラム構成を見直してください。解決しない場合は保守員に連絡してください。

KDEC35012-E

An attempt to start log output has failed.

説明

ログ出力を開始できませんでした。

(O)

インストールしているプログラム構成を見直してください。解決しない場合は保守員に連絡してください。

KDEC35013-E

An attempt to load properties has failed. HCSC-server-name = aa....aa, cause = bb....bb

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：エラー理由

説明

プロパティの読み込みに失敗しました。

(O)

HCSCサーバ名が正しいか見直してください。

エラー理由を基に要因を取り除いてください。

KDEC35014-I

Number of deleted process instances = aa....aa, HCSC-cluster-name = bb....bb

aa....aa：削除されたプロセス件数

bb....bb：HCSCクラスタ名

説明

指定されたHCSCクラスタの表示件数のプロセスが削除されました。

KDEC35015-W

Database access was cancelled because the specified time has elapsed. HCSC-cluster-name = aa....aa, specified time(sec) = bb....bb, number of the deleted process instances = cc....cc

aa....aa：HCSCクラスタ名称

bb....bb：指定された時間

cc....cc：削除されたプロセスインスタンス件数

説明

指定された時間が経過したため，データベースアクセスを中断しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

削除できなかった分は，次回の定期削除の運用対象に含まれるようにするか，システムへの負荷状況を考慮して，再実行してください。繰り返し発生する場合は，次のどちらかまたは両方を実行してください。

削除対象が少なくなるように条件を変更する。

中断時間を長くする。

KDEC35016-W

Database access was cancelled because the specified time has elapsed. HCSC-cluster-name = aa....aa, specified time(sec) = bb....bb

aa....aa：HCSCクラスタ名称

bb....bb：指定された時間

説明

指定された時間が経過したため，データベースアクセスを中断しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

次のどちらかまたは両方を実行してください。

検索対象が少なくなるように条件を変更する。

中断時間を長くする。

KDEC36000-E

An attempt to read the emulation setting information definition file failed. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, activity-name = cc....cc, file-path = dd....dd, details = ee....ee

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：アクティビティ名

dd....dd：エミュレート設定情報定義ファイルのファイルパス

ee....ee：詳細情報

説明

エミュレート設定情報定義ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

エミュレート設定情報定義ファイルが存在するか確認してください。ファイルが存在する場合は，ファイルの内容が正しいか確認してください。

KDEC36001-E

The emulation setting information definition file includes an invalid setting. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, activity-name = cc....cc, attr-name = dd....dd

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：アクティビティ名

dd....dd：エミュレート設定情報定義ファイルの属性

説明

エミュレート設定情報定義ファイルの設定が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

エミュレート設定情報定義ファイルの属性値として正しい値を指定してください。

KDEC36002-E

An attempt to read the response message file failed. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, activity-name = cc....cc, file-path = dd....dd

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：アクティビティ名

dd....dd：応答電文ファイルのファイルパス

説明

応答電文ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

応答電文ファイルが存在するか確認してください。

KDEC36004-E

An attempt to convert data in the request message failed. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, activity-name = cc....cc, file-path = dd....dd, details = ee....ee

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：アクティビティ名

dd....dd：応答電文ファイルのファイルパス

ee....ee：詳細情報

説明

要求電文のデータ変換に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

詳細情報を基に，応答電文ファイルのファイルパスに指定したスタイルシートの内容が正しいか確認してください。

KDEC36005-E

An error occurred during the XPath evaluation. business-process-definition-name = aa....aa, business-process-definition-version = bb....bb, activity-name = cc....cc, details = dd....dd

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：ビジネスプロセス定義バージョン

cc....cc：アクティビティ名

dd....dd：詳細情報

説明

XPathの評価中にエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

エミュレート設定情報定義ファイルのcondition属性に指定したXPathを見直してください。

2.3　KDEC40000〜KDEC59999のメッセージ

この節では，KDEC40000〜KDEC59999のメッセージについて説明しています。

KDEC40000-E

CommonDataオブジェクト内にデータが存在しません。

説明

データ変換基盤が期待するデータを見つけることができません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC40001-E

メソッドトレース出力オブジェクトが設定されていません。

説明

メソッドトレースログ出力機能を利用できません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC40002-E

Schemaオブジェクトの生成に失敗しました。原因=aa....aa

aa....aa：原因となる例外のメッセージ

説明

XML Schemaの読み込み時に例外が発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

XML Schemaが正しいことを確認してください。

KDEC40003-E

Transformerオブジェクトの生成に失敗しました。原因=aa....aa

aa....aa：原因となる例外のメッセージ

説明

データ変換機能の初期化時に例外が発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

XSLTスタイルシートが正しいことを確認してください。

また，スタックオーバーフローが発生するおそれがあるため，仮想マシン（VM）のスタックサイズを確認してください。

KDEC40004-E

XML Schemaがないため検証できません。

説明

XML Schemaがないため検証できません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC40005-E

XMLのバイト配列の生成に失敗しました。原因=aa....aa

aa....aa：原因となる例外のメッセージ

説明

XMLのバイト配列生成時に例外が発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC40006-E

XMLのバイト配列生成時に利用するTransformerオブジェクトの設定が正しくありません。原因=aa....aa

aa....aa：原因となる例外のメッセージ

説明

DOMからXMLのバイト配列に変換する機能の初期化時に例外が発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC40007-E

XMLのバイト配列を含む出力ストリームが不正です。原因=aa....aa

aa....aa：原因となる例外のメッセージ

説明

DOMからXMLのバイト配列に変換するときに例外が発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC40008-E

XMLのパース時にエラーが発生しました。原因=aa....aa

aa....aa：原因となる例外のメッセージ

説明

XMLのバイト配列からDOMへ変換するときに例外が発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

メッセージ電文であるXMLが正しいことを確認してください。

KDEC40009-E

XMLパーサの設定が正しくありません。原因=aa....aa

aa....aa：原因となる例外のメッセージ

説明

XMLのバイト配列からDOMへ変換する機能の初期化時に例外が発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC40010-E

XMLの検証でエラーが発生しました。原因=aa....aa

aa....aa：原因となる例外のメッセージ

説明

XMLの検証時に例外が発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

XML Schemaおよびメッセージ電文であるXMLが正しいことを確認してください。

KDEC40011-E

データ変換に失敗しました。原因=aa....aa

aa....aa：原因となる例外のメッセージ

説明

データ変換時に例外が発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

データ変換定義にサイズが大きいものがある場合，スタック領域が不足しているおそれがあります。スタック領域を確認してください。また，カスタムファンクションの処理内容や，変換ファンクションjarファイルの設定を確認してください。問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KDEC40012-E

データ変換の結果を含む出力ストリームが不正です。原因=aa....aa

aa....aa：原因となる例外のメッセージ

説明

データ変換結果の出力時に例外が発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC40013-E

メソッドの引数が不正です。変数名=aa....aa

aa....aa：変数名

説明

メソッドの引数に想定されていない値が渡されました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC40014-E

CommonDataオブジェクトに名前が含まれていないため，変換を実行できません。

説明

N:1変換実行時に変換元データの名前が指定されていないため，変換を実行できません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC40015-E

データハンドラがありません。

説明

データハンドラが設定されていない状態で，データハンドラが必要な処理を実行しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC40016-E

XPathで指定された部分が見つかりません。XPath= aa....aa

aa....aa：XPath

説明

データ中にXPathで指定された部分が見つかりません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

XPathが正しいことと，メッセージ電文であるXMLの内容が正しいことを確認してください。

KDEC40018-E

XPathが不正です。XPath=aa....aa, 原因=bb....bb

aa....aa：XPath

bb....bb：原因となる例外のメッセージ

説明

XPathの解析時に例外が発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

XPathが正しいことを確認してください。

KDEC40019-E

指定された複数のCommonDataオブジェクトに名前が重複しているものが含まれているため，変換を実行できません。

説明

N:1変換で，変換元データとして同じ名前を指定したデータが渡されました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC40020-E

PRFトレース出力オブジェクトが設定されていません。

説明

PRFトレース出力機能を利用できません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC40021-E

XPathで指定されたノードの種類が，属性，要素，テキストのどれでもありません。XPath= aa....aa

aa....aa：XPath

説明

値取得元として指定したXPathが指す先のデータが属性，要素，テキストのどれでもありません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

XPathが指す先が属性，要素，テキストのどれかにしてください。XPathを確認してください。

KDEC40022-E

XPathで指定されたノードの種類が要素ではありません。XPath= aa....aa

aa....aa：XPath

説明

部分木の取得元，追加先として指定したXPathが指す先のデータが要素ではありません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

XPathが指す先は要素にしてください。XPathを確認してください。

KDEC40023-E

解析結果オブジェクトの生成に失敗しました。logicalname = aa....aa, 原因 = bb....bb

aa....aa：loginname

bb....bb：原因となる例外のメッセージ

説明

解析結果オブジェクト生成時に，IllegalArgumentException, SAXException, IOExceptionのどれかが発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC40024-E

オブジェクトプールのためのオブジェクト生成に失敗しました。原因 = aa....aa

aa....aa：原因となる例外のメッセージ

説明

オブジェクト生成時に，ParserConfigurationExceptionが発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC40025-E

オブジェクトプールが初期化されていません。

説明

プールの初期化チェックで異常が発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC40026-E

オブジェクトの開放を待つスレッドが，他のスレッドによって妨害されました。原因 = aa....aa

aa....aa：原因となる例外のメッセージ

説明

待ちスレッドがある状態で，InterruptedExceptionを受け取りました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC40027-E

高速パース機能の設定時にエラーが発生しました。logicalname = aa....aa, 原因 = bb....bb

aa....aa：loginname

bb....bb：原因となる例外のメッセージ

説明

解析結果オブジェクトを設定中に，SAXNotRecognizedExceptionまたはSAXNotSupportedExceptionが発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC40100-E

フォーマット定義オブジェクトの生成に失敗しました。

説明

createBinaryDataHandler処理中に例外が発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

文字コード変換UOCの処理内容や，文字コード変換UOCのjarファイルの設定を確認してください。

KDEC40101-E

日立コード変換ライブラリのクラスが見つかりません。

説明

createBinaryDataHandlerを呼び出したときに，コード変換ライブラリのクラスを見つけることができませんでした。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

Code Converterのjarファイルを確認してください。

KDEC40200-E

バイナリデータの入力でエラーが発生しました。error=aa....aa

aa....aa：入力時のリターンコード

-1：すでに入力データがない

正の整数：入力要求のサイズに対して入力データが短かった場合の入力データのサイズ

説明

フォーマット定義に対して入力データが短く，変換途中で入力データが終わりに到達しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40201-E

バイナリデータの出力に失敗しました。e=aa....aa

aa....aa：例外

説明

バイナリデータ出力時に例外が発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC40202-E

フォーマット定義で定義されていないバイナリデータがあります。size=aa....aa

aa....aa：残りのバイト数

説明

フォーマット定義で定義されていないバイナリデータがあり，処理されないバイナリデータが残りました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40210-E

文字コードの種別が不正です。encode=aa....aa

aa....aa：文字形式

説明

フォーマット定義の文字コード種別に処理できない種別が現れました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。または，usrconf.propertiesのcsc.dt.encodeType.<変換テーブルID>指定値を見直してください。

KDEC40211-E

文字コード変換中にエラーが発生しました。変換結果がNULLです。node=aa....aa

aa....aa：ノード名または(none)

(none)：ノード以外

説明

コード変換ライブラリの変換結果がnullです。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

文字コード変換UOCの処理内容を確認してください。

KDEC40212-E

文字コード変換中にエラーが発生しました。node=aa....aa, code=bb....bb, directory path=cc....cc

aa....aa：ノード名または(none)

(none)：ノード以外

bb....bb：文字コード変換のリターンコード※

cc....cc：コード変換テーブルの格納パス

注※

リターンコードの説明を次の表に示します。

項番

値

（10進数）

説明

1

(01)

未定義コードを検出したため終了しました。

2

(02)

マルチバイト文字の途中で終了しました。

3

(03)

入力コードのシフトコードの1バイト目で終了しました。

4

(06)

エスケープシーケンスコードが不正または途中で終了しました（戻り値は変換元がJIS漢字コードの場合にだけ返されます）。

説明

コード変換ライブラリのコード変換結果の状態が「正常終了」以外でした。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

変換対象のデータ，またはフォーマット定義などに誤りがないかどうかを確認してください。

KDEC40213-E

コード変換テーブルの格納パスが不正です。directory path=aa....aa

aa....aa：コード変換テーブルの格納パス

説明

システムプロパティ（csc.dt.codetablepath）に指定されているコード変換テーブルのパスか，フォーマットダイアログで指定したコード変換テーブルの格納ディレクトリ名のパスが不正です。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

システムプロパティ（csc.dt.codetablepath）に指定されているコード変換テーブルのパスを確認してください。

システムプロパティが正しい場合，次に示すコード変換テーブルのパスで，誤ったディレクトリを指定していないか確認してください。

HCSCサーバランタイム定義ファイルで指定したcode-table-root-pathプロパティのパス

フォーマットダイアログで指定したコード変換テーブルの格納ディレクトリ名

KDEC40214-E

文字コード変換中に例外が発生しました。e=aa....aa

aa....aa：例外

説明

コード変換ライブラリで例外が発生しました。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC40215-I

文字コード変換中に未定義コードを検出しました。node=aa....aa, code=bb....bb

aa....aa：ノード

bb....bb：未定義コードの16進表現

説明

コード変換ライブラリが未定義コードを検出しました。

(S)

メッセージをログに出力して処理を続行します。ただし，このオプションの指定がERRORの場合は，処理を続行した直後にエラーとなります。

(O)

入力データを確認してください。

KDEC40217-E

文字コード変換中にエラーが発生しました。node=aa....aa, 例外種別=bb....bb, 原因=cc....cc

aa....aa：ノードまたは(none)

(none)：ノード以外

bb....bb：例外種別

1：不正入力例外※1

2：マップ不可文字例外※2

cc....cc：原因となる例外のメッセージ

説明

文字コード変換で例外が発生しました。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

変換対象のデータ，またはフォーマット定義などに誤りがないかどうか確認してください。

注※1

Javaの文字コード変換でjava.nio.charset.MalformedInputExceptionが発生したことを示します。java.nio.charset.MalformedInputExceptionは，未定義コードが指定された場合などで発生します。

注※2

Javaの文字コード変換でjava.nio.charset.UnmappableCharacterExceptionが発生したことを示します。java.nio.charset.UnmappableCharacterExceptionは，未定義の文字が指定された場合などで発生します。

KDEC40220-E

SAXのパース時にエラーが発生しました。e=aa....aa

aa....aa：例外

説明

DOM作成時に例外が発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC40221-E

サイズノードまたは出現回数ノードの値が不正です。node=aa....aa,path=bb....bb,value=cc....cc

aa....aa：基準ノード

bb....bb：XPath

cc....cc：サイズまたは出現回数の値

説明

基準ノードおよびXPathで指定された，サイズノードまたは出現回数ノードの値が不正です。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40222-E

指定されたノードが取得できませんでした。node=aa....aa,path=bb....bb

aa....aa：基準ノード

bb....bb：XPath

説明

基準ノードおよびXPathで指定されたノードが取得できません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40310-E

バイナリデータからDOMへの変換でエラーが発生しました。e=aa....aa

aa....aa：例外

説明

バイナリデータからDOMへの変換で例外が発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照して，対処してください。

KDEC40311-E

DOMからバイナリデータへの変換でエラーが発生しました。e=aa....aa

aa....aa：例外

説明

DOMからバイナリデータへの変換で例外が発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照して，対処してください。

KDEC40312-I

バイナリデータからDOMへのデータ変換で発生したエラーの詳細情報を取得しました。

node=aa....aa,offset=bb....bb,input data size=cc....cc,information=dd....dd

aa....aa：エラー発生時に処理していたノードの絶対パス

同名の要素が複数存在する場合：要素の出現位置を1から始まる添え字で出力（例：ノード名[要素の出現位置]）。

バイナリデータ読み込み処理の完了後にバイナリデータが残っていた場合：null

bb....bb：エラー発生時のバイナリ電文の読み込み位置

cc....cc：バイナリ電文の全体サイズ

dd....dd：保守情報

保守情報が存在した場合：保守情報

保守情報が存在しない場合：null

説明

バイナリデータからDOMへのデータ変換で発生したエラーの詳細情報を取得しました。

(S)

エラーの詳細情報をログに出力して，処理を続行します。

(O)

このメッセージと，直前に同一スレッドで出力された例外ログKDEC40310-Eのメッセージを確認して，保守員に連絡してください。

KDEC40313-I

DOMからバイナリデータへのデータ変換で発生したエラーの詳細情報を取得しました。

node=aa....aa,information=bb....bb

aa....aa：エラー発生時に処理していたノードの絶対パス

同名の要素が複数存在する場合：要素の出現位置を1から始まる添え字で出力（例：ノード名[要素の出現位置]）

bb....bb：保守情報

保守情報が存在した場合：保守情報

保守情報が存在しない場合：null

説明

DOMからバイナリデータへのデータ変換で発生したエラーの詳細情報を取得しました。

(S)

エラーの詳細情報をログに出力して，処理を続行します。

(O)

このメッセージと，直前に同一スレッドで出力された例外ログKDEC40311-Eのメッセージを確認して，保守員に連絡してください。

KDEC40330-E

フォーマット情報の検証でエラーが発生しました。e=aa....aa

aa....aa：例外

説明

フォーマット定義のフォーマット情報の検証でエラーが発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40331-E

Elementの定義が不正です。attr=aa....aa

aa....aa：要素名

説明

Elementで複合内容要素または単純内容要素以外の要素が出現しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40333-E

Elementの検証処理でエラーが発生しました。e=aa....aa

aa....aa：例外

説明

Elementの検証処理で例外が発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40334-E

単純内容要素または複合内容要素の属性が不正です。e=aa....aa

aa....aa：例外

説明

単純内容要素または複合内容要素の検証で例外が発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40335-E

単純内容要素または複合内容要素の定義が存在しません。

説明

単純内容要素または複合内容要素の定義が存在しません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40400-E

データサイズの属性が不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,kind=cc....cc

aa....aa：ノード

bb....bb：出現位置

cc....cc：属性

説明

データサイズの属性がノード指定またはデータ終端までではありません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40401-E

データサイズの指定が不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,source=cc....cc,target=dd....dd

aa....aa：ノード

bb....bb：出現位置

cc....cc：入力サイズ

dd....dd：出力サイズ

説明

入力データサイズと出力データサイズに不整合があります。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40402-E

DOM作成時にエラーが発生しました。node=aa....aa,position=bb....bb,e=cc....cc

aa....aa：ノード

bb....bb：出現位置

cc....cc：例外

説明

バイナリデータからDOMへの変換で例外が発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC40404-E

パック形式の符号部が不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

パック形式の符号部に予期しないデータが入力されました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40405-E

パック形式の小数部が不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

パック形式の小数部に予期しないデータが入力されました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40406-E

パック形式が不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,source=cc....cc

aa....aa：ノード

bb....bb：出現位置

cc....cc：入力データ

説明

パック形式に適合しないデータが入力されました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40407-E

パック形式の整数部データ長が不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,source=cc....cc,target=dd....dd

aa....aa：ノード

bb....bb：出現位置

cc....cc：入力サイズ

dd....dd：出力サイズ

説明

パック形式の整数部のデータ長が，出力サイズよりも入力サイズの方が大きいです。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40408-E

パック形式の小数部データ長が不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,source=cc....cc,target=dd....dd

aa....aa：ノード

bb....bb：出現位置

cc....cc：入力サイズ

dd....dd：出力サイズ

説明

パック形式の小数部のデータ長が，出力サイズよりも入力サイズの方が大きいです。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40409-E

入力データに数値文字ではない文字が含まれています。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

入力データに数値文字でない文字が含まれています。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40413-E

ゾーン形式の符号部が不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

ゾーン形式の符号部に予期しないデータが入力されました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40414-E

ゾーン形式の小数部が不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

ゾーン形式の小数部に予期しないデータが入力されました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40415-E

ゾーン形式が不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,source=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：入力データ

説明

ゾーン形式に適合しないデータが入力されました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40416-E

ゾーン形式の整数部データ長が不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,source=cc....cc,target=dd....dd

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：入力サイズ

dd....dd：出力サイズ

説明

ゾーン形式の整数部のデータ長が，出力サイズよりも入力サイズの方が大きいです。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40419-E

ゾーン形式の小数部データ長が不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,source=cc....cc,target=dd....dd

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：入力サイズ

dd....dd：出力サイズ

説明

ゾーン形式の小数部のデータ長が，出力サイズよりも入力サイズの方が大きいです。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40420-E

フォーマット情報の検証でエラーが発生しました。error=aa....aa

aa....aa：エラー内容

説明

フォーマット定義のフォーマット情報の検証でエラーが発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40430-E

選択条件ノードの値に該当するノードがフォーマット定義に存在しません。choice=aa....aa

aa....aa：選択条件ノード

説明

選択条件ノードの値に該当するノードがフォーマット定義上で定義されていません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40431-E

選択条件ノードが存在しません。choice=aa....aa

aa....aa：選択条件ノード

説明

選択条件ノードで指定されたノードが入力データに存在しません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40432-E

選択構造が不正です。error=aa....aa

aa....aa：リターンコード

説明

選択構造の属性指定に予期しないデータが指定されています。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40433-E

選択構成に余分な構成要素が存在します。choice=aa....aa,node=bb....bb

aa....aa：選択構成ノード

bb....bb：余分なノード

説明

選択構成の最後に余分な構成要素が存在します。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40435-E

選択条件ノードの値と出現した選択ノードの条件値が一致しません。choice=aa....aa

aa....aa：選択条件ノード

説明

選択条件ノードに指定された値と，出現した選択ノードの条件値が一致しません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40436-E

選択構成に構成要素が存在しません。choice=aa....aa

aa....aa：選択構成ノード

説明

選択構成に構成要素が存在しません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40437-E

選択条件開始セパレータに該当するノードがフォーマット定義に存在しません。 choice=aa....aa

aa....aa：選択条件ノード

説明

選択条件に設定した，構成要素の開始セパレータに該当するノードがフォーマット定義上で定義されていません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

入力データを確認してください。

KDEC40440-E

複合内容要素の属性が不正です。attr=aa....aa

aa....aa：属性

説明

複合内容要素の属性が逐次構造または選択構造ではありません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40450-E

出現回数の属性が不正です。kind=aa....aa

aa....aa：属性

説明

出現回数の属性がノード指定またはデータ終端までではありません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40451-E

最小出現回数が不正です。value=aa....aa

aa....aa：出現回数

説明

最小出現回数の指定が数値ではありません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40452-E

最大出現回数が不正です。value=aa....aa

aa....aa：出現回数

説明

最大出現回数の指定が数値ではありません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40453-E

サイズと出現回数の指定の組合せが不正です。size=aa....aa,occurs=bb....bb

aa....aa：サイズ指定

bb....bb：出現回数指定

説明

サイズにEODが指定されていますが，出現回数が1回以外で指定されています。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40454-E

出現回数がEODで省略不可の設定に対して，入力バイナリデータがありません。

説明

出現回数がEODで省略不可の設定に対して，入力データがありません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40455-E

出現回数がEODで省略不可の設定に対して，入力XMLデータがありません。

説明

出現回数がEODで省略不可の設定に対して，入力データがありません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40456-E

フォーマット定義と入力XMLのノードが一致しません。fdx=aa....aa,xml=bb....bb

aa....aa：fdxノード名

bb....bb：xmlノード名

説明

フォーマット定義と入力XMLのノードが一致しません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40462-E

サイズノードまたは出現回数ノードは既に設定されています。node=aa....aa,path=bb....bb

aa....aa：基準ノード

bb....bb：XPath

説明

基準ノードおよびXPathで指定されたサイズノードまたは出現回数ノードはすでに値が設定されています。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40463-E

指定された出現回数と，入力XMLの出現回数が一致しません。node=aa....aa

aa....aa：ノード名

説明

ノード名で指定されたノードの出現回数が，フォーマット定義または出現回数ノードの値と異なります。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40464-E

文字列の字数が指定された日付時刻形式と異なります。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

入力文字列が指定された日付時刻形式と異なります。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40466-E

文字列に小数部が存在します。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

小数部桁数が指定されていないのに，小数部が存在しています。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40467-E

指定された小数部桁数と文字列の小数部桁数が一致しません。node=aa....aa,position=bb....bb,source=cc....cc,target=dd....dd

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：入力サイズ

dd....dd：出力サイズ

説明

指定された小数部桁数と文字列の小数部桁数が一致しません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40468-E

文字列に小数部が存在しません。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

小数部桁数が指定されているのに，小数部が存在しません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40471-E

有効な数値が指定されていません。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

埋め字がスペースで，入力データがすべて半角スペースになっています。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

入力データを確認してください。

KDEC40472-E

数値フォーマットが不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

入力データが指定されたデータ形式の数値フォーマットと異なります。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

入力データを確認してください。

KDEC40473-E

入力されたバイナリデータは不正な文字が含まれています。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

入力されたバイナリデータに不正な文字が含まれています。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

入力データを確認してください。

KDEC40474-E

符号フォーマットが不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,sign=cc....cc,str=dd....dd

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：符号指定

dd....dd：文字列

説明

符号フォーマットに予期しない文字列が現れました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40475-E

有効桁がシステムの制限を超えています。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

入力データの有効桁がシステムの制限を超えました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

入力データを確認してください。

KDEC40477-E

指定されたサイズより入力文字列のサイズが大きいです。node=aa....aa,position=bb....bb

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

説明

指定されたサイズより入力文字列のサイズが大きいです。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40478-E

指定されたサイズと入力文字列のサイズが異なります。node=aa....aa,position=bb....bb

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

説明

指定されたサイズと入力文字列のサイズが異なります。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40482-E

入力文字列がhexBinary形式でありません。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列（1,024文字を超える場合，1,025文字以降を切り捨てます）

説明

入力文字列がhexBinary形式の文字列ではありません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

入力データを確認してください。

KDEC40510-E

逐次構造の名称がありません。

説明

逐次構造のグローバル名称がありません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40511-E

フォーマット定義で定義されていない構成要素が存在します。node=aa....aa

aa....aa：定義されていないノード名

説明

フォーマット定義で定義されていない構成要素が存在します。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

入力データを確認してください。

KDEC40520-E

指定できないパラメタです。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

単純内容要素の属性で予期しない属性が指定されています。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40521-E

データタイプの指定が不正です。str=aa....aa

aa....aa：文字列

説明

単純内容要素のデータタイプが不正です。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40522-E

サイズの指定が0より小さいです。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

単純内容要素のデータサイズが0未満です。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40523-E

小数点桁数の指定が0より小さいです。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

小数点桁数の指定が0未満です。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40524-E

符号の指定がNULLです。node=aa....aa,position=bb....bb

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

説明

単純内容要素の符号の指定がありません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40525-E

符号の指定が不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

単純内容要素の符号の指定で予期しない文字列が入力されました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40526-E

埋め字の指定がNULLです。node=aa....aa,position=bb....bb

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

説明

単純内容要素の埋め字の指定がありません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40527-E

埋め字の指定が不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

単純内容要素の埋め字の指定で予期しない文字列が入力されました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40528-E

日付時刻形式の指定が不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

単純内容要素の日付時刻形式の指定で予期しない文字列が入力されました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40529-E

日付時刻形式の指定がNULLです。node=aa....aa,position=bb....bb

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

説明

単純内容要素の日付時刻形式の指定がありません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40530-E

文字コードの指定が不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,encoding=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字コード

説明

単純内容要素の文字コードが不正です。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40605-E

入力の数値は指定サイズの範囲から外れています。node=aa....aa,position=bb....bb,size=cc....cc,value=dd....dd

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：サイズ

dd....dd：値

説明

符号付きの2進数値または符号無しの2進数値で，入力した数値がサイズの範囲外です。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40606-E

データサイズが不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,size=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：サイズ

説明

単純内容要素のデータサイズが不正です。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40610-E

入力された日付時刻データの形式は不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

日付時刻データの形式で予期しない形式が入力されました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40611-E

存在しない日付です。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

日付指定で存在しない日付が指定されました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

入力データを確認してください。

KDEC40613-E

指定された小数部桁数と入力データの小数部桁数が一致しません。

説明

日付時刻指定で指定された小数部桁数と入力データの小数部桁数が一致しません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40614-E

存在しない時刻です。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

時刻指定で存在しない時刻が指定されました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

入力データを確認してください。

KDEC40615-E

2桁年号の指定が不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

2桁年号の指定が1951〜2050の範囲にありません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

入力データを確認してください。

KDEC40616-E

小数部桁数の指定が最大桁数を超えています。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：小数部桁数

説明

日付時刻データ型で小数部桁数が3桁を超えています。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

入力データを確認してください。

KDEC40618-E

小数部桁数が文字列のサイズより大きいです。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

小数部桁数が文字列のサイズより大きいです。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

入力データを確認してください。

KDEC40701-E

入力バイナリデータの出現回数は指定された値と一致しません。node=aa....aa

aa....aa：ノード名

説明

実際に出現した回数と指定された出現回数が一致しません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

入力データを確認してください。

KDEC40702-E

入力バイナリデータの出現回数は指定された最小値より少ないです。node=aa....aa

aa....aa：ノード名

説明

実際に出現した回数が指定された出現回数より少ないです。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

入力データを確認してください。

KDEC40703-E

入力バイナリデータの出現回数は指定された最大値より多いです。node=aa....aa

aa....aa：ノード名

説明

実際に出現した回数が指定された出現回数より多いです。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

入力データを確認してください。

KDEC40704-E

指定されているセパレータが出現しません。node=aa....aa

aa....aa：ノード名

説明

データを区切るためのセパレータが出現しません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

入力データを確認してください。

KDEC40705-E

指定されている開始文字が出現しません。node=aa....aa

aa....aa：ノード名

説明

指定されている開始文字が出現しません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

入力データを確認してください。

KDEC40706-E

指定されている終了文字が出現しません。node=aa....aa

aa....aa：ノード名

説明

指定されている終了文字が出現しません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

入力データを確認してください。

KDEC40707-E

必要なセパレータが指定されていません。node=aa....aa

aa....aa：ノード名

説明

データを区切るために必要なセパレータが指定されていません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40708-E

データがダブルクォーテーションで囲まれていません。node=aa....aa

aa....aa：ノード名

説明

CSV形式時にダブルクォーテーション付与指定ありの場合に，データがダブルクォーテーションで囲まれていません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

入力データを確認してください。

KDEC40709-E

開始文字の指定が不正です。node=aa....aa,separator=bb....bb

aa....aa：ノード名

bb....bb：開始文字

説明

開始文字がラテン文字の範囲外です。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40710-E

中間文字の指定が不正です。node=aa....aa,separator=bb....bb

aa....aa：ノード名

bb....bb：中間文字

説明

中間文字がラテン文字の範囲外です。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40711-E

終了文字の指定が不正です。node=aa....aa,separator=bb....bb

aa....aa：ノード名

bb....bb：終了文字

説明

終了文字がラテン文字の範囲外です。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40712-E

エスケープ文字の指定が不正です。esc=aa....aa

aa....aa：エスケープ文字

説明

エスケープ文字がラテン文字の範囲外です。または2文字以上です。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40713-E

値検索が失敗しました。property=aa....aa,key=bb....bb

aa....aa：変換テーブルのプロパティ名

bb....bb：検索キー

説明

変換テーブルに指定された検索キーが見つかりません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

入力データを確認してください。

KDEC40714-E

セパレータが出現しません。property=aa....aa

aa....aa：変換テーブルのプロパティ名

説明

データを区切るためのセパレータが出現しません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

入力データを確認してください。

KDEC40715-E

バイナリデータの入力でエラーが発生しました。error=aa....aa,property=bb....bb

aa....aa：入力時のリターンコード

-1：すでに入力データがない

正の整数：入力要求のサイズに対して入力データが短かった場合の入力データのサイズ

bb....bb：変換テーブルのプロパティ名

説明

フォーマット定義に対して入力データが短いため，変換途中で入力データが終わりに到達しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義または入力データを確認してください。

KDEC40716-E

変換テーブルファイルの読み込み時にエラーが発生しました。property=aa....aa

aa....aa：変換テーブルのプロパティ名

説明

プロパティに設定されたテーブルファイルが存在しません。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

usrconf.properties（J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル）の定義を確認してください。

KDEC40717-E

値置換えのパスプロパティがシステムプロパティで指定されていません。property=aa....aa

aa....aa：パスプロパティ名

説明

システムプロパティに値置換えのパスプロパティが指定されていません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

usrconf.properties（J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル）の定義を確認してください。

KDEC40718-E

値置換えのコードプロパティがシステムプロパティで指定されていません。property=aa....aa

aa....aa：コードプロパティ名

説明

システムプロパティに値置換えのコードプロパティが指定されていません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

usrconf.properties（J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル）の定義を確認してください。

KDEC40719-E

変換テーブルのプロパティ名が不正です。property=aa....aa

aa....aa：変換テーブルのプロパティ名

説明

変換テーブルのプロパティ名が指定されていません。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

データ変換定義を確認してください。

KDEC40720-E

検索キーが不正です。property=aa....aa

aa....aa：変換テーブルのプロパティ名

説明

検索キーが指定されていません。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

データ変換定義を確認してください。

KDEC40721-E

検索キーの位置が不正です。property=aa....aa

aa....aa：変換テーブルのプロパティ名

説明

検索キーの位置が指定されてないか，または予期しない値が指定されています。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

データ変換定義を確認してください。

KDEC40722-E

デフォルト値が不正です。property=aa....aa

aa....aa：変換テーブルのプロパティ名

説明

デフォルト値が指定されていません。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

データ変換定義を確認してください。

KDEC40723-E

検索失敗時の動作フラグが不正です。property=aa....aa

aa....aa：変換テーブルのプロパティ名

説明

検索失敗時の動作フラグが指定されていないか，または予期しない値が指定されています。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

データ変換定義を確認してください。

KDEC40724-E

最大出現回数が最小出現回数を下回っています。 node=aa....aa

aa....aa：ノード名

説明

指定された最大出現回数が最小出現回数より少ないです。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40725-E

指定された改行コードと異なるセパレータが指定されています。node=aa....aa

aa....aa：ノード名

説明

指定された改行コードと異なる改行が指定されました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40726-E

エスケープ文字が存在しません。node=aa....aa

aa....aa：ノード名

説明

CSV形式時にエスケープ文字が指定されていません。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40727-E

エスケープ文字で終了しています。node=aa....aa

aa....aa：ノード名

説明

最後の文字がエスケープ文字です。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40728-E

16進数ではない値がセパレータに指定されています。node=aa....aa

aa....aa：ノード名

説明

16進数でない値がセパレータに指定されています。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40729-E

セパレータタイプが不正です。node=aa....aa,type=bb....bb

aa....aa：ノード名

bb....bb：セパレータタイプ

説明

セパレータタイプにstringまたはbyte以外が指定されています。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40730-E

変換テーブルファイルのサイズがシステムプロパティの指定値を超えました。file size=aa....aa，property=bb....bb

aa....aa：読み込み済みの合計ファイルサイズ

bb....bb：プロパティ指定サイズ

説明

変換テーブルファイルのサイズがJ2EEサーバ用ユーザプロパティファイルで指定した値を超えました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

usrconf.properties（J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル）の定義を確認してください。

KDEC40731-E

変換テーブルファイルのサイズの指定が不正です。 valueTableSize=aa....aa

aa....aa：ファイルサイズ

説明

変換テーブルファイルのサイズに指定した値が指定できる範囲外です。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

usrconf.properties（J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル）の定義を確認してください。

KDEC40732-E

余分なセパレータが出現しています。 node=aa....aa

aa....aa：ノード名

説明

データを区切るためのセパレータが余分に出現しています。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

入力データを確認してください。

KDEC40733-E

指定したパラメータが不正です。ファンクション名=aa....aa, 詳細=bb....bb, 原因=cc....cc

aa....aa：ファンクション名

bb....bb：パラメタ

cc....cc：発生した例外のメッセージとスタックトレース

説明

メッセージテキストに表示されているパラメタが指定されていないか，または予期しない値が指定されています。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

データ変換定義を確認してください。また，原因に表示されているパラメタを確認してください。

KDEC40734-E

変換ファンクションjarファイルの読み込みに失敗しました。パス=aa....aa, ファンクション名=bb....bb, 原因=cc....cc

aa....aa：jarファイルパス

bb....bb：ファンクション名

cc....cc：発生した例外のメッセージとスタックトレース

説明

jarファイルが存在しないか，またはパスプロパティがjarファイル名と対応していません。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

usrconf.properties（J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル）の定義を確認してください。また，jarファイルが指定場所に格納されていることを確認してください。

KDEC40735-E

指定したクラスのロードに失敗しました。jar=aa....aa, クラス=bb....bb, ファンクション名=cc....cc, 原因=dd....dd

aa....aa：jarファイルパス

bb....bb：クラス名

cc....cc：ファンクション名

dd....dd：発生した例外のメッセージとスタックトレース

説明

jarファイルに存在しないクラスが指定されています。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

データ変換定義を確認してください。また，jarファイルの実装内容を確認してください。

KDEC40736-E

指定したメソッドが実行できません。jar=aa....aa, クラス=bb....bb, メソッド=cc....cc, 引数=dd....dd, ファンクション名=ee....ee, 原因=ff....ff

aa....aa：jarファイルパス

bb....bb：クラス名

cc....cc：メソッド名

dd....dd：引数の型

ee....ee：ファンクション名

ff....ff：発生した例外のメッセージとスタックトレース

説明

jarファイルに存在しないメソッドを指定しているか，またはjarファイルに実装されているメソッドに誤り（publicなクラスメソッドでない，引数または戻り値が文字列型以外）があります。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

データ変換定義を確認してください。また，jarファイルの実装内容を確認してください。

KDEC40737-E

指定したメソッドの実行で例外が発生しました。jar=aa....aa, ファンクション名=bb....bb, 原因=cc....cc

aa....aa：jarファイルパス

bb....bb：ファンクション名

cc....cc：発生した例外のメッセージとスタックトレース

説明

jarファイルから呼び出したメソッドの処理で例外が発生しました。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

データ変換定義または入力データを確認してください。また，jarファイルの実装内容を確認してください。

KDEC40738-E

カスタムファンクションの実行に失敗しました。ファンクション名=aa....aa

aa....aa：ファンクション名

説明

カスタムファンクションの実行時に，CSCDataTransformExceptionが発生しました。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

出力内容の確認をしてください。

KDEC40751-E

文字コード変換クラスのロードに失敗しました。クラス=aa....aa, 原因=bb....bb

aa....aa：クラス名

bb....bb：発生した例外のメッセージ

説明

次のどれかの要因が考えられます。

クラスパスに，文字コード変換UOCのjarファイルが追加されていません。

クラスパスに追加した文字コード変換UOCのjarファイルに，文字コード変換クラスが存在しません。

文字コード変換クラスが存在しますが，データ変換で提供するインタフェース（CSCOwnCodeConverter）を継承していません。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

要因に応じて次のように対処してください。

要因

対処

クラスパスに，文字コード変換UOCのjarファイルが追加されていない場合

次に示すファイルまたは環境変数を使用して，クラスパスに文字コード変換UOCのjarファイルを追加してください。

文字コード変換UOCをJ2EEサーバ上で使用する場合：

J2EEサーバ用オプション定義ファイル（usrconf.cfg）

文字コード変換UOCをデータ変換単体テストコマンド※で使用する場合：

環境変数CSC_DATA_TRANSFORM_CLASSPATH

クラスパスに追加した文字コード変換UOCのjarファイルに，文字コード変換クラスが存在しない場合

文字コード変換UOCのjarファイルに，次に示すクラスを追加してください。

文字コード変換UOCをJ2EEサーバ上で使用する場合：

csc.dt.ownCodeConverter.classNameプロパティで指定したクラス

文字コード変換UOCをデータ変換単体テストコマンド※で使用する場合：

次のプロパティまたはオプションで指定したクラス

・csc.dt.ownCodeConverter.classNameプロパティ

・csctransform.uoc.classプロパティ

・-uocclassオプション

データ変換で提供するインタフェース（CSCOwnCodeConverter）を継承していない場合

データ変換で提供するインタフェース（CSCOwnCodeConverter）を継承するよう，次に示すクラスの実装を変更してください。

文字コード変換UOCをJ2EEサーバ上で使用する場合：

csc.dt.ownCodeConverter.classNameプロパティで指定したクラス

文字コード変換UOCをデータ変換単体テストコマンド※で使用する場合：

次のプロパティまたはオプションで指定したクラス

・csc.dt.ownCodeConverter.classNameプロパティ

・csctransform.uoc.classプロパティ

・-uocclassオプション

注※

データ変換単体テストコマンドの種類を次に示します。

csctransformコマンド

cscbinaryparseコマンド

cscgenbinaryコマンド

KDEC40752-E

文字コード変換クラスの実行中に例外が発生しました。node=aa....aa, 原因=bb....bb

aa....aa：ノード名または(none)

(none)：ノード以外

bb....bb：発生した例外のメッセージとスタックトレース

説明

UOCの実行時に，例外が発生しました。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

文字コード変換UOCの処理内容を確認してください。

KDEC40760-E

未定義の文字コード変換UOCが指定されました。コード=aa....aa

aa....aa：指定された文字コード

説明

システムプロパティで定義していない文字コード変換UOCを呼び出そうとしました（システムプロパティで文字コード変換UOCを定義していないのに，文字コードで"CUSTOM"を指定しました）。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

システムプロパティに指定した文字コード変換UOCのクラス名，またはフォーマット定義を確認してください。

KDEC40770-E

入力文字列がbase64Binary形式でありません。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列（1,024文字を超える場合，1,025文字以降を切り捨てます）

説明

入力文字列がbase64Binary形式の文字列ではありません。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

入力データを確認してください。

KDEC40780-E

入力データの全体桁数が指定された全体桁数を超えています。node=aa....aa,position=bb....bb,source=cc....cc,target=dd....dd

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：入力データの全体桁数

dd....dd：FDXに指定された全体桁数

説明

入力データの全桁数が指定された全体桁数を超えました。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

フォーマット定義，または入力データを確認してください。

KDEC40781-E

入力データの小数部桁数が指定された小数部桁数を超えています。node=aa....aa,position=bb....bb,source=cc....cc,target=dd....dd

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：入力データの小数部桁数

dd....dd：FDXに指定された小数部桁数

説明

入力データの小数部桁数が指定された小数部桁数を超えました。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

フォーマット定義，または入力データを確認してください。

KDEC40782-E

「空文字(0x00)までをデータとする」の指定が不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

単純内容要素の「空文字(0x00)までをデータとする」の指定で予期しない文字列が入力されました。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40783-E

左右寄せの指定が不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

単純内容要素の左右寄せの指定で予期しない文字列が入力されました。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40784-E

不要文字の指定が不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

単純内容要素の不要文字の指定で予期しない文字列が入力されました。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40785-E

使用不可文字の指定が不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

単純内容要素の使用不可文字の指定で予期しない文字列が入力されました。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40786-E

全体桁数の指定が不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

単純内容要素の全体桁数の指定で予期しない文字列が入力されました。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40790-E

ビットサイズの指定が不正です。node=aa....aa,position=bb....bb,str=cc....cc

aa....aa：ノード名

bb....bb：出現位置

cc....cc：文字列

説明

単純内容要素のビットサイズの指定で予期しない文字が入力されました。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40800-E

シフト量の値が不正です。value=aa....aa

aa....aa：シフト量

説明

単純内容要素のシフト量の指定で予期しない文字列が入力されました。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40801-E

出力ビットサイズの指定が不正です。str=aa....aa

aa....aa：出力ビットサイズ

説明

単純内容要素の出力ビットサイズの指定で予期しない文字列が入力されました。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40802-E

シフト方向の指定が不正です。str=aa....aa

aa....aa：シフト方向

説明

単純内容要素のシフト方向の指定で予期しない文字列が入力されました。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40803-E

シフト種別の指定が不正です。str=aa....aa

aa....aa：シフト種別

説明

単純内容要素のシフト種別の指定で予期しない文字列が入力されました。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40804-E

基数の指定が不正です。str=aa....aa

aa....aa：基数

説明

単純内容要素の基数の指定で予期しない文字列が入力されました。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

フォーマット定義を確認してください。

KDEC40810-E

指定されたサイズより複合内容要素のサイズが小さいです。node=aa....aa

aa....aa：ノード名

説明

指定されたサイズより入力文字列のサイズが小さいです。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

フォーマット定義，または入力データを確認してください。

KDEC40811-E

サイズノード指定された複合内容要素のサイズがバイト単位ではありません。node=aa....aa

aa....aa：ノード名

説明

サイズノード指定された複合内容要素のサイズがバイト単位ではありません。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

フォーマット定義，または入力データを確認してください。

KDEC40813-E

サイズノード値の単位の指定が不正です。str=aa....aa

aa....aa：サイズノード値の単位

説明

サイズノード値の単位の指定で，予期しない文字列が入力されました。

(S)

エラー内容をログに出力し，メッセージング基盤にCSCDataTransformExceptionを通知します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC41000-E

データ変換APIの処理中に内部エラーが発生しました。原因=aa....aa

aa....aa：原因となる例外のメッセージ

説明

データ変換基盤で例外が発生しました。

(S)

エラー内容をログに出力し，呼び出し元のプログラムへDataTransformExceptionを通知します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC41001-E

メソッドの引数の指定が不正です。メソッド=aa....aa, 位置=bb....bb, 値=cc....cc

aa....aa：呼出メソッド名

bb....bb：引数の位置（何番目の引数でエラーとなったのかを示す値）

cc....cc：引数の値

説明

データ変換APIのメソッドの引数に，想定されていない値が指定されました。

(S)

エラー内容をログに出力し，呼び出し元のプログラムへDataTransformExceptionを通知します。

(O)

対象のメソッドに，次に示す想定外の値が指定されていないかどうか確認してください。

グループ名にnullまたは無効な値が指定されている。

キャッシュ名にnullまたは無効な値が指定されている。

定義ファイルの種別にnullが指定されている。

キャッシュ操作メソッドの定義ファイルの種別に，「XSD」が指定されている。

FormatDefinitionクラスの値がnullである。

キャッシュの登録メソッドで，引数のバイト配列にnullまたは0バイトの配列が指定されている。

また，例外のスタックトレースを確認し，エラーの要因を取り除いてください。

引数がバイト配列であり，かつ値がnullではない場合

引数の値にはバイト配列のバイト長が出力されます。

引数の型がFormatDefinitionクラスであり，FormatDefinitionクラス内の値の指定が誤っている場合

引数の値にはFormatDefinitionクラス内の値がすべて出力されます。

FormatDefinitionクラスの値の出力フォーマットを次に示します。

FormatDefinition [フィールド=<値>, フィールド=<値>, …]

KDEC41002-E

指定されたキャッシュ名でキャッシュが登録されていないため，データ変換処理を実行できません。グループ名=aa....aa, 種別=bb....bb, キャッシュ名=cc....cc

aa....aa：データ変換APIのインスタンスのグループ名

bb....bb：：フォーマット定義，データ変換定義の種別

cc....cc：キャッシュ名

説明

キャッシュが登録されていないキャッシュ名を指定して，データ変換が呼び出されました。

(S)

エラー内容をログに出力し，呼び出し元のプログラムへCacheNotFoundExceptionを通知します。

(O)

次のどちらかを実行してください。

フォーマット定義，またはデータ変換定義のキャッシュを登録する。

フォーマット定義，またはデータ変換定義のファイルを，データ変換のメソッドのパラメタに指定する。

KDEC41003-I

プロパティの値をデータ変換APIのインスタンスへ適用します。グループ名=aa....aa, キー名称=bb....bb, 指定値=cc....cc

aa....aa：データ変換APIのインスタンスのグループ名

bb....bb：プロパティのキー名称

cc....cc：プロパティの指定値

説明

データ変換APIのシステムプロパティが指定されたため，データ変換APIのインスタンスへ適用します。

(S)

メッセージをログに出力して処理を続行します。

(O)

usrconf.properties（J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル）の定義を確認してください。

KDEC41004-E

プロパティの値が不正です。グループ名=aa....aa, キー名称=bb....bb, 指定値=cc....cc

aa....aa：データ変換APIのインスタンスのグループ名

bb....bb：プロパティのキー名称

cc....cc：プロパティの指定値

説明

データ変換APIのシステムプロパティに不正な値が指定されました。

(S)

エラー内容をログに出力し，呼び出し元のプログラムへDataTransformExceptionを通知します。

(O)

usrconf.properties（J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル）の定義を確認してください。

KDEC41005-E

データ変換処理でエラーが発生しました。グループ名=aa....aa, 要求電文キャッシュ名=bb....bb, 応答電文キャッシュ名=cc....cc, データ変換定義キャッシュ名=dd....dd, 原因=ee....ee

aa....aa：データ変換APIのインスタンスのグループ名

bb....bb：要求電文のフォーマット定義のキャッシュ名

cc....cc：応答電文のフォーマット定義のキャッシュ名

dd....dd：データ変換定義のキャッシュ名

ee....ee：原因となる例外のメッセージ

説明

要求電文フォーマット定義と一致しない要求電文が指定されました。または，データ変換定義に一致しないフォーマット定義ファイルが指定されました。

(S)

エラー内容をログに出力し，呼び出し元のプログラムへDataTransformExceptionを通知します。

(O)

原因となる例外のメッセージ，およびこのメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。また，要求電文がフォーマット定義と合致しているか，もしくはフォーマット定義，およびデータ変換定義が正しいか確認してください。

KDEC41006-E

キャッシュの登録処理でエラーが発生しました。グループ名=aa....aa, 種別=bb....bb, キャッシュ名=cc....cc, 原因=dd....dd

aa....aa：データ変換APIのインスタンスのグループ名

bb....bb：フォーマット定義，データ変換定義の種別

cc....cc：キャッシュ名

dd....dd：原因となる例外のメッセージ

説明

キャッシュの種別に合致しないフォーマット定義ファイル，またはデータ変換定義ファイルが指定されました。もしくは壊れたファイルが指定されました。

(S)

エラー内容をログに出力し，呼び出し元のプログラムにDataTransformExceptionを通知します。

(O)

フォーマット定義ファイル，またはデータ変換定義ファイルを確認してください。

KDEC41007-W

デバッグ情報出力の初期化に失敗しました。cause=aa....aa, information=bb....bb

aa....aa：発生した障害の詳細原因

bb....bb：発生した場所

説明

デバッグ情報出力の初期化処理でエラーが発生しました。

(S)

警告メッセージをログに出力し，デバッグ情報を出力しない状態で処理を続行します。

(O)

障害の要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害の要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC41008-W

デバッグ情報の出力先にアクセスできません。path=aa....aa, cause=bb....bb

aa....aa：出力先ディレクトリのパス

bb....bb：発生した例外の詳細

説明

セキュリティマネージャが指定されたデバッグ情報の出力先にアクセスできません。

(S)

デフォルトの出力先を使用し，処理を継続します。

(O)

パラメタで指定したディレクトリのセキュリティ属性を見直してください。

KDEC41009-W

デフォルトのデバッグ情報の出力先を取得できなかったため，デバッグ情報を出力できません。

説明

デフォルトのデバッグ情報の出力先が取得できません。

(S)

警告メッセージをログに出力し，デバッグ情報を出力しない状態で処理を続行します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC41010-W

デバッグ情報の出力先が不正です。path=aa....aa

aa....aa：出力先ディレクトリのパス

説明

次のどちらかの要因が考えられます。

デバッグ情報の出力先ディレクトリが存在しない。

デバッグ情報の出力先を指定するプロパティに値が設定されていない。

(S)

デフォルトの出力先を使用し，処理を継続します。

(O)

デバッグ情報の出力先を正しく指定してください。

KDEC41011-W

設定されたプロパティの値が不正です。aa....aa=bb....bb

aa....aa：プロパティ名

bb....bb：プロパティの値

説明

次のどちらかの要因が考えられます。

プロパティに不正な値が指定されている。

プロパティに値が設定されていない。

(S)

デフォルト値を使用し，処理を継続します。

(O)

プロパティの値を正しく指定してください。

KDEC41012-W

デバッグ情報出力中に例外が発生しました。e=aa....aa

aa....aa：例外

説明

デバッグ情報の出力処理でエラーが発生しました。

(S)

警告メッセージをログに出力し，デバッグ情報を出力しない状態で処理を続行します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC41013-E

メソッドの引数の指定が不正です。メソッド=aa....aa, 位置=bb....bb, 値=cc....cc, 原因=dd....dd

aa....aa：呼出メソッド名

bb....bb：引数・配列の位置（引数・配列の何番目でエラーとなったのかを示す値）。引数が配列の場合は「X-Y」形式で次の値が出力されます。

X：引数の何番目でエラーになったかを示す値

Y：配列の何番目でエラーになったかを示す値

javaの配列番数とは異なり，エラー配列を示す番数に「0」が出力されることはありません。エラー配列番数は「1」から始まります。

引数が配列でない場合はXだけ出力されます。

cc....cc：引数の値

引数がバイト配列で，かつ値がnullではない場合

バイト配列のバイト長が出力されます。

引数の型がFormatDefinitionクラスで，クラス内の値に誤りがある場合

FormatDefinitionクラス内のすべての値が次の形式で出力されます。

FormatDefinition [フィールド=<値>, フィールド=<値>, …]

dd....dd：エラーとなった原因

説明

メソッドの引数に，想定されていない値が渡されました。

(S)

対象のメソッドに次に示す想定外の値が指定されていないか確認してください。

グループ名にnullまたは無効な値が指定されている。

キャッシュ名にnullまたは無効な値が指定されている。

定義ファイルの種別にnullが指定されている。または，キャッシュ操作メソッドで定義ファイルの種別に「XSD」が指定されている。

FormatDefinitionクラス，またはInputDataDefinitionクラスの値がnullである。

複数指定した変換元フォーマット定義内でキャッシュ名が重複している。

また，例外のスタックトレースを確認し，エラーの要因を取り除いてください。

KDEC50000-I

Migration preprocessing will now start. (HCSC server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

移行前処理を開始します。

(S)

移行前処理を開始します。

KDEC50001-I

Migration preprocessing was successful. (HCSC server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

移行前処理が成功しました。

(S)

移行前処理を終了します。

KDEC50100-I

Creation of component information will now start. (HCSC server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCコンポーネント情報の作成を開始します。

(S)

HCSCコンポーネント情報の作成を開始します。

KDEC50101-I

Component information was created successfully. (HCSC server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCコンポーネント情報の作成が成功しました。

(S)

HCSCコンポーネント情報の作成を終了します。

KDEC50200-I

Migration processing will now start. (HCSC server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

移行処理を開始します。

(S)

移行処理を開始します。

KDEC50201-I

Migration processing was successful. (HCSC server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

移行処理が成功しました。

(S)

移行処理を終了します。

KDEC50300-I

Initialize of Migration-ID processing will now start. (HCSC server name = aa....aa, Migration-ID = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：移行ID

説明

移行IDの初期化処理を開始します。

(S)

移行IDの初期化処理を開始します。

KDEC50301-I

Initialize of Migration-ID processing was successful. (HCSC server name = aa....aa, Migration-ID = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：移行ID

説明

移行IDの初期化処理が成功しました。

(S)

移行IDの初期化処理を終了します。

KDEC50400-I

The definition file stored in the execution environment was read successfully. (HCSC server name = aa....aa, ComponentID = bb....bb, definition file path = cc....cc)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：サービスIDまたは受付ID

cc....cc：ファイルパス

説明

実行環境に配置した独自定義ファイルを読み込みました。

(S)

実行環境に配置した独自定義ファイルの読み込みを完了します。

KDEC51000-E

An attempt to execute the J2EE server command has failed. (J2EE server name = aa....aa, HCSC server name = bb....bb, operation = cc....cc, cause = dd....dd)

aa....aa：J2EEサーバ名

bb....bb：HCSCサーバ名

cc....cc：オペレーション名

dd....dd：エラー原因

説明

J2EEサーバのコマンドの実行に失敗しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

オペレーション名に表示されているコマンドの例外の内容を確認してください。

KDEC51001-E

An attempt to acquire the status of the J2EE server has failed. (J2EE server name = aa....aa, HCSC server name = bb....bb, cause = cc....cc)

aa....aa：J2EEサーバ名

bb....bb：HCSCサーバ名

cc....cc：エラー原因

説明

サーバの状態取得コマンドを実行して例外が発生しました。

(S)

エラー内容をログに出力して，MBeanExceptionを通知し，処理を終了します。

(O)

状態取得コマンドの例外内容を確認してください。

KDEC51003-E

The J2EE server has not stopped. (J2EE server name = aa....aa, HCSC server name = bb....bb)

aa....aa：J2EEサーバ名

bb....bb：HCSCサーバ名

説明

J2EEサーバが停止していません。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

J2EEサーバを停止してください。

KDEC51004-E

An attempt to start the J2EE server has failed. (J2EE server name = aa....aa, HCSC server name = bb....bb)

aa....aa：J2EEサーバ名

bb....bb：HCSCサーバ名

説明

J2EEサーバの起動コマンドを実行して例外が発生しました。

(S)

エラー内容をログに出力してMBeanExceptionを通知し，処理を終了します。

(O)

起動コマンドの例外内容を確認してください。

KDEC51005-E

The J2EE server is not running. (J2EE server name = aa....aa, HCSC server name = bb....bb)

aa....aa：J2EEサーバ名

bb....bb：HCSCサーバ名

説明

J2EEサーバが起動していません。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

J2EEサーバを起動してください。

KDEC51006-E

An attempt to stop the J2EE server has failed. (J2EE server name = aa....aa, HCSC server name = bb....bb)

aa....aa：J2EEサーバ名

bb....bb：HCSCサーバ名

説明

J2EEサーバの停止に失敗しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

J2EEサーバ停止コマンドの例外の内容を確認してください。

KDEC51007-E

An attempt to switch component EAR files has failed. (HCSC server name = aa....aa, ComponentID = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：HCSCコンポーネントのサービスIDまたは受付ID

説明

HCSCコンポーネントのEARファイルの入れ替えに失敗しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KDEC51008-E

An attempt to switch EAR files for User reception service has failed. (HCSC server name = aa....aa, ComponentID = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：HCSCコンポーネントのサービスIDまたは受付ID

説明

ユーザ定義受付のEARファイルの入れ替えに失敗しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KDEC51009-E

An attempt to update EAR file update information has failed. (HCSC server name = aa....aa, ComponentID = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：HCSCコンポーネントのサービスIDまたは受付ID

説明

EARファイルの情報の更新に失敗しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KDEC51010-E

An attempt to switch HCSC server EAR files has failed. (HCSC server name = aa....aa, ComponentID = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：HCSCコンポーネントのサービスIDまたは受付ID

説明

HCSCサーバ本体のEARファイルの入れ替えに失敗しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KDEC51011-E

The specified JDBC driver type is invalid. (HCSC server name = aa....aa, driver type = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：JDBCドライバ種別

説明

JDBCドライバの種別の指定が不正です。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

HCSCサーバセットアップ定義ファイルのJDBCドライバ種別を確認してください。

KDEC51012-E

The specified JDBC driver type and database type are invalid. (HCSC server name = aa....aa, driver type = bb....bb, database type = cc....cc)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：JDBCドライバ種別

cc....cc：データベース種別

説明

JDBCドライバ，およびデータベースの種別の指定が不正です。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

HCSCサーバセットアップ定義ファイルのJDBCドライバ種別とデータベース種別を確認してください。

KDEC51015-E

An attempt to register the JDBC driver has failed. (HCSC server name = aa....aa, driver type = bb....bb, driver name = cc....cc, cause = dd....dd)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：JDBCドライバ種別

cc....cc：JDBCドライバ名

dd....dd：エラー原因

説明

JDBCドライバの登録で例外が発生しました。

(S)

エラー内容をログに出力してMBeanExceptionを通知し，処理を終了します。

(O)

例外内容を確認してください。

KDEC51016-E

An attempt to acquire a connection has failed. (HCSC server name = aa....aa, driver type = bb....bb, driver name = cc....cc, cause = dd....dd)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：JDBCドライバ種別

cc....cc：JDBCドライバ名

dd....dd：エラー原因

説明

DBコネクションの取得で例外が発生しました。

(S)

エラー内容をログに出力して，MBeanExceptionを通知し，処理を終了します。

(O)

例外内容を確認してください。

KDEC51017-E

An attempt to commit the transaction processing has failed. (HCSC server name = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：エラー原因

説明

トランザクション処理のコミットが失敗しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

例外の内容を確認してください。

KDEC51018-E

An attempt to roll back the transaction processing has failed. (HCSC server name = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：エラー原因

説明

トランザクション処理のロールバックが失敗しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

例外の内容を確認してください。

KDEC51019-E

The database cannot be disconnected from. (HCSC server name = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：エラー原因

説明

データベースとの接続を切断できません。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

例外の内容を確認してください。

KDEC51020-E

An attempt to execute an SQL statement has failed. (HCSC server name = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：エラー原因

説明

SQLの実行に失敗しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

例外の内容を確認してください。

KDEC51023-E

An attempt to output the XML file that contains component information failed. (HCSC server name = aa....aa, path = bb....bb, cause = cc....cc)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：ファイルパス

cc....cc：エラー原因

説明

HCSCコンポーネント情報のXMLファイルの出力に失敗しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

例外の内容を確認してください。

KDEC51024-E

An attempt to read the file has failed. (HCSC server name = aa....aa, path = bb....bb, cause = cc....cc)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：ファイルパス

cc....cc：エラー原因

説明

ファイル情報の読み込みに失敗しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

例外の内容を確認してください。

KDEC51025-E

An attempt to output the file has failed. (HCSC server name = aa....aa, path = bb....bb, cause = cc....cc)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：ファイルパス

cc....cc：エラー原因

説明

ファイルの出力に失敗しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

例外の内容を確認してください。

KDEC51027-E

An error occurred during migration preprocessing. (HCSC server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

移行前処理でエラーが発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KDEC51029-E

An error occurred during setup of the component information. (HCSC server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCコンポーネントの情報設定でエラーが発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KDEC51031-E

An error occurred during migration processing. (HCSC server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

移行処理でエラーが発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KDEC51035-E

The Cosminexus integrated version at the migration source cannot be acquired. (HCSC server name = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：エラー原因

説明

移行元のサービスプラットフォームの統合バージョンが取得できません。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

例外の内容を確認してください。

KDEC51036-E

The volume cannot be migrated. (HCSC server name = aa....aa, expected version = bb....bb, current version = cc....cc)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：期待するバージョン

cc....cc：現状のバージョン

説明

移行の対象外です。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

移行元のサービスプラットフォームのバージョンを確認してください。

KDEC51038-E

An attempt to read the setup file has failed. (HCSC server name = aa....aa, path=bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：ファイルパス

説明

セットアップファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KDEC51039-E

The database cannot be connected to. (HCSC server name = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：エラー原因

説明

データベースに接続できません。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

例外の内容を確認してください。

KDEC51055-E

The XML document that contains migration information cannot be converted to a DOM. (HCSC server name = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：エラー原因

説明

移行情報のXMLファイルをDOMに変換できません。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

例外の内容を確認してください。

KDEC51056-E

An attempt to modify the version information has failed. (HCSC server name = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：エラー原因

説明

バージョン情報の更新に失敗しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

例外の内容を確認してください。

KDEC51057-E

File deletion failed. (HCSC server name = aa....aa, path = bb....bb, cause = cc....cc)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：ファイルパス

cc....cc：エラー原因

説明

ファイルの削除に失敗しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

例外の内容を確認してください。

KDEC51058-E

An attempt to rename the file has failed. (HCSC server name = aa....aa, path=bb....bb, cause = cc....cc)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：ファイルパス

cc....cc：エラー原因

説明

ファイルのリネームに失敗しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

例外の内容を確認してください。

KDEC51059-E

An attempt to create a directory has failed. (HCSC server name = aa....aa, path=bb....bb, cause = cc....cc)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：ディレクトリパス

cc....cc：エラー原因

説明

ディレクトリの作成に失敗しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

例外の内容を確認してください。

KDEC51060-E

The Cosminexus home directory could not be acquired. (HCSC server name = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：エラー原因

説明

サービスプラットフォームのホームディレクトリが取得できませんでした。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

プロパティファイル，または環境変数の設定内容を確認してください。

KDEC51061-E

The database is running. (HCSC server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

データベースが起動しています。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

データベースを停止してください。

KDEC51062-E

The HCSC server is running. (HCSC server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバが起動しています。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

HCSCサーバ名に表示されているHCSCサーバを停止してください。

KDEC51063-E

The HCSC server and requester service are not running. (HCSC server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバおよびリクエスタサービスが起動していません。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

HCSCサーバ名に表示されているHCSCサーバ，およびリクエスタサービスを起動してください。

KDEC51064-E

The status of HCSC server is invalid. (HCSC server name = aa....aa, status = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：HCSCサーバ状態

説明

HCSCサーバの状態が不正です。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

HCSCサーバ名に表示されているHCSCサーバを停止または起動してください。

KDEC51065-E

The migration processing cannot execute because another migration processing is executing. (HCSC server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

ほかの移行処理が実行中のため，移行処理が実行できません。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

ほかの移行処理が実行中のため，実行中の移行処理が終了してからコマンドを再度実行してください。

KDEC51066-E

An attempt to update system management information has failed.(HCSC server name = aa....aa, path = bb....bb, cause = cc....cc)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：ディレクトリパス

cc....cc：エラー原因

説明

ディレクトリパスに表示されたディレクトリに格納されているシステム管理情報の更新に失敗しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

HCSCサーバを再起動しないでください。

ログ，トレース，およびHCSCサーバセットアップ定義ファイルのhcscserver-data-filepathプロパティに指定したディレクトリを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC51067-E

The database is busy. (HCSC server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

データベースが過負荷状態のため，データベースを更新できません。

(S)

エラー内容をログに出力して，MBeanExceptionを通知し，処理を終了します。

(O)

コマンドを再度実行してください。

KDEC51068-E

An attempt to import asynchronous EJB EAR files has failed. (HCSC server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

非同期EJBのEARのインポートコマンドを実行して，例外が発生しました。

(S)

エラー内容をログに出力して，MBeanExceptionを通知し，処理を終了します。

(O)

直前に出力しているエラーメッセージの例外内容を確認してください。

KDEC51400-E

Execution of XSLT failed. (HCSC server name = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：エラー原因

説明

XSLT変換処理の実行で例外が発生しました。

(S)

エラー内容をログに出力し，CSCMTTransformExceptionを通知して，処理を終了します。

(O)

例外の内容を確認してください。

KDEC51900-E

An internal error occurred. (class = aa....aa, method = bb....bb, cause = cc....cc)

aa....aa：クラス名

bb....bb：メソッド名

cc....cc：エラー原因

説明

内部エラーが発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC51901-E

An internal error occurred. (HCSC server name = aa....aa, class = bb....bb, method = cc....cc, cause = dd....dd)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：クラス名

cc....cc：メソッド名

dd....dd：エラー原因

説明

内部エラーが発生しました。

(S)

エラー内容をログに出力して，MBeanExceptionを通知し，処理を終了します。

(O)

データベースがHiRDBの場合にローリングアップデートをすると，このエラーが発生することがあります。対処については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「付録G.4　ローリングアップデートの場合の移行手順」を参照してください。

エラーの原因が上記以外の場合は，保守員に連絡してください。

KDEC51902-E

An input parameter is invalid. (HCSC server name = aa....aa, class = bb....bb, method = cc....cc, parameter = dd....dd)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：クラス名

cc....cc：メソッド名

dd....dd：パラメタ値

説明

入力パラメタが不正です。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC51903-E

An attempt to read the definition file stored in the execution environment has failed. (HCSC server name = aa....aa, ComponentID = bb....bb, definition file path = cc....cc, cause = dd....dd)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：サービスIDまたは受付ID

cc....cc：ファイルパス

dd....dd：例外情報

例外情報

説明

symbolic link file is invalid

指定されたパスがシンボリックリンクです。

not absolute

指定されたパスが絶対パスではありません。

path is not file

指定されたパスがファイルではありません。

上記以外

例外から取得したメッセージが出力されます。

説明

実行環境に配置した独自定義ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を終了します。

(O)

例外情報を基に原因を取り除いてください。

また，該当するファイルのアクセス権，および別プロセスでの使用を確認してください。

KDEC52000-W

An error occurred while checking the existence of the definition file stored in the execution environment. (HCSC server name = aa....aa, ComponentID = bb....bb, definition file path = cc....cc, cause = dd....dd)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：サービスIDまたは受付ID

cc....cc：ファイルパス

dd....dd：例外情報

説明

実行環境に配置した独自定義ファイルの存在確認中にエラーが発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

(O)

例外情報を基に原因を取り除いてください。

また，該当するファイルのアクセス権，および別プロセスでの使用を確認してください。

2.4　KDEC60000〜KDEC79999のメッセージ

この節では，KDEC60000〜KDEC79999のメッセージについて説明しています。

KDEC60000-E

Initialization of the DB adapter has failed. (adapter name = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa： DBアダプタのサービスID

原因コードが02の場合：*

原因コードが02以外の場合：アダプタ名

bb....bb：原因コード

原因コード

内容

01

定義解析処理に失敗

02

DBアダプタのサービスIDの取得に失敗

03

HCSCサーバ名の取得に失敗

90〜99

そのほか

説明

DBアダプタの初期化に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

原因コードが「01」または「90〜99」の場合は，このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。それ以外の原因コードの場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC60001-E

An attempt to parse the definition has failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, cause = cc....cc, information1 = dd....dd, information2 = ee....ee)

aa....aa： DBアダプタのサービスID

bb....bb：オペレーション名

オペレーション名が特定できない場合は表示されません。

cc....cc：原因コード

dd....dd：情報1

ee....ee：情報2

原因コード

内容

情報1

情報2

01

ファイルの読み込みに失敗

ファイル名

DBアダプタがトラブルシュートで使用する情報です。

02

定義指定値不正

パラメタ名

定義指定値

03

独自定義ファイル名の指定値不正

独自定義ファイルの種別

SQL-Operation：SQLオペレーション定義

Application attributes：アプリケーション統合属性ファイル

なし

04

定義項目不正

パラメタ名

01：パラメタが存在しない

02：パラメタが複数存在する

03：パラメタの値が省略されている

05

標準電文の電文種別に「XML」または「BINARY」以外が指定されました。

パラメタ名

input/standard-message/message-type：要求電文の電文種別

output/standard-message/message-type：応答電文の電文種別

定義指定値

06

DBアダプタ電文の電文種別に「XML」以外が指定されました。

パラメタ名

input/service-message/message-type：要求電文の電文種別

output/service-message/message-type：応答電文の電文種別

定義指定値

07

実行環境に配置した独自定義ファイル名の特定に失敗しました。

実行環境に配置した独自定義ファイルの格納ディレクトリパスと独自定義ファイルの種別

SQL-Operation：SQLオペレーション定義

Application attributes：アプリケーション統合属性ファイル

01：複数定義されている

説明

定義解析処理に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

原因コードによって次のように対策してください。対策できない場合は，管理者に連絡してください。

「01」の場合

該当ファイルの有無，アクセス権，ファイルの内容，ファイルサイズ，および別プロセスでの使用を確認してください。また，開発環境でDBアダプタEARファイルを作成し直してください。改善しない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

「02」〜「06」の場合

DBアダプタ定義の設定内容を見直して，開発環境でDBアダプタEARファイルを作成し直してください。

「07」の場合

実行環境に配置した独自定義ファイルが複数定義されていないかを確認してください。

KDEC60002-E

A service call was interrupted. (adapter name = aa....aa, HCSCCommonID = bb....bb, ServiceRequestID = cc....cc, ClientID = dd....dd, operation name = ee....ee, cause = ff....ff, RootApInfo = gg....gg)

aa....aa： DBアダプタのサービスID

bb....bb：HCSCメッセージ共通ID

cc....cc：サービスリクエストID

dd....dd：クライアント相関ID

ee....ee：オペレーション名

ff....ff：原因コード（保守情報）

gg....gg：ルートアプリケーション情報

現在のスレッドが保持している性能解析トレースのルートアプリケーション情報（IPアドレス/プロセスID/通信番号）を文字列表現で表示します。

説明

サービス部品処理に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEC60003-E

An exception occurred during finish processing for the DB adapter. (adapter name = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa： DBアダプタのサービスID

bb....bb：原因コード（保守情報）

説明

DBアダプタの終了処理中にエラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEC60004-I

The SQL operation definition file stored in the execution environment was read successfully. (adapter name = aa…aa, definition file path = bb…bb)

aa....aa：サービスアダプタのサービスID

bb....bb：ファイルパス

説明

実行環境に配置したSQLオペレーション定義ファイルを読み込みました。

(S)

処理を継続します。

KDEC60005-E

An attempt to read the SQL operation definition file stored in the execution environment has failed. (adapter name = aa…aa, definition file path = bb…bb, cause = cc…cc, information = dd…dd)

aa....aa：サービスアダプタのサービスID

bb....bb：ファイルパス

cc....cc：原因コード

dd…dd：情報

原因コードと情報の関係を次に示します。

原因コード

内容

情報

01

指定されたパスがシンボリックリンクです。

なし

02

指定されたパスが絶対パスではありません。

なし

03

指定されたパスがファイルではありません。

なし

90

上記以外

例外情報

説明

実行環境に配置したSQLオペレーション定義ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

例外情報を基に原因を取り除いてください。

また，該当するファイルのアクセス権，および別プロセスでの使用を確認してください。

KDEC60006-W

An error occurred while checking the existence of the definition file stored in the execution environment. (adapter name = aa…aa, definition file path = bb…bb, exception information = cc…cc)

aa....aa：サービスアダプタのサービスID

bb....bb：ファイルパス

cc....cc：例外情報

説明

実行環境に配置した独自定義ファイルの存在確認中にエラーが発生しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

例外情報を基に原因を取り除いてください。

また，該当するファイルのアクセス権，および別プロセスでの使用を確認してください。

KDEC62000-E

The specified telegram is invalid. (cause = aa....aa, information = bb....bb)

aa....aa：原因コード

bb....bb：情報

原因コード

内容

情報

01

電文の種別不一致

input_telegram type = 指定されたリクエスタ電文の種別 defined_telegram type = 定義されている電文の種別

「電文の種別」は次のどれかです。

XML：XML電文

BINARY：バイナリ電文

ANY：ANY電文

NONE：サービスリクエスタからの要求電文なし

02

オペレーション名が定義されていません。

operationName = 指定されたオペレーション名

03

内部障害が発生しました。

operationName = 指定されたオペレーション名

説明

要求電文が不正です。

(S)

処理を中止します。

(O)

原因コードを基に原因を取り除いてください。取り除けない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC62001-E

An attempt to convert a telegram has failed. (cause = aa....aa, information = bb....bb)

aa....aa：原因コード

bb....bb：情報

原因コード

内容

情報

01

データ変換処理で失敗しました。

beforeFormatId = 変換前フォーマットID

afterFormatId = 変換後フォーマットID

60

要求電文の処理中に異常が発生しました。要求電文の構文不正のおそれがあります。

HCSCサーバセットアップ定義ファイルのxmlanalyze-modeプロパティにadvancedを指定してHCSCサーバを構築した場合は，エラーメッセージが出力されることがあります。それ以外の場合は，情報は出力されません。

61

サービスリクエスタでリクエストフォーマットIDまたはレスポンスフォーマットIDにNULL以外を指定し，かつ，指定したフォーマットIDに対するデータ変換定義ファイルまたはフォーマット定義ファイルが登録されていません。

beforeFormatId = 変換前フォーマットID

afterFormatId = 変換後フォーマットID

70〜79

EARファイルが不正です。

DBアダプタがトラブルシュートで使用する情報です。

80〜99

内部障害が発生しました。

DBアダプタがトラブルシュートで使用する情報です。

説明

電文の変換に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

原因コードおよびこれより前に出力されたメッセージを基に，原因を取り除いてください。70〜99についてはEARファイルを再生成してください。取り除けない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC63000-E

An unsupported telegram was specified. (message type = aa....aa, telegram type = bb....bb)

aa....aa：電文種別

REQUEST：要求電文

bb....bb：電文形式

BINARY：バイナリ電文

UNKNOWN：判断不能

説明

未サポートの電文形式が指定されました。

(S)

処理を中止します。

(O)

DBアダプタが対応している電文形式（XML電文）を指定して，再度，サービス部品呼び出し要求を実行してください。

KDEC63001-E

The specified telegram is invalid. (cause = aa....aa, information = bb....bb)

aa....aa：原因コード

bb....bb：情報

原因コード

内容

情報

単一のSQL文を実行する場合

複数のSQL文を実行する場合※1※2

01

ルート要素名が不正

指定したルート要素名

02

SQL識別子名称の要素がない，またはSQL識別子名称の要素が複数存在する

SQL識別子名称の指定数

SQL識別子名称の指定数 (位置)

03

SQLオペレーション定義で定義していないSQL識別子を指定

指定したSQL識別子名称

指定したSQL識別子名称 (位置)

04

DBA_IN_DATA要素が存在しない

なし

SQL識別子名称 (位置)

05

DBA_MULTI_SQL要素がない，または上限値を超える数が存在する

−

DBA_MULTI_SQL要素の指定数

06

DBadapter要素下にDBA_MULTI_SQL以外の要素名の要素が存在する

−

指定した要素名

11

引数要素が不足している

要素名

SQL識別子名称.要素名 (位置)

12

引数要素下に，Textノード，CDATASectionノード，およびCommentノード以外が存在する

要素名

SQL識別子名称.要素名 (位置)

13

引数要素名が重複している

要素名

SQL識別子名称.要素名 (位置)

14

SQL識別子名称の要素下に，パラメタ要素およびINパラメタ要素以外の要素を指定している

要素名

SQL識別子名称.要素名 (位置)

21

属性値が不正

要素名.属性名 = 属性値

SQL識別子名称.要素名.属性名 = 属性値 (位置)

22

XML SchemaのhexBinary型に適合しないデータを検知

要求電文を見直す必要がある

type = 不適合なデータ区分

length = 文字列長

char = 不適合な文字

「不適合なデータ区分」に出力される内容と意味を次に示す。

LENGTH：文字列数が奇数

CHAR：0〜9，a〜f，A〜F以外の文字

「不適合な文字」には，不適合なデータ区分の内容に応じて次のどちらかが出力される。

type = LENGTHの場合：NONE

type = CHARの場合：hexBinary型に適合しない文字

23

XML Schemaのbase64Binary型に適合しないデータを検知

要求電文を見直す必要がある

length = 文字列長

char = 不適合な文字

position = エラーが発生した文字の位置

「不適合な文字」には，base64Binary型に適合しない文字が出力される。

「エラーが発生した文字の位置」には，文字数が4の倍数+1文字の場合などに，「文字列長」の文字数以上が出力されることがある。このとき，「不適合な文字」にはnullが出力される。

（凡例）

−：該当しません。

注※1

複数の要素で内容に不正がある場合，最初に不正を検知した要素に関する情報を出力します。

注※2

位置は，要求電文のDBA_MULTI_SQL要素のうち，該当するDBA_MULTI_SQL要素の位置を数字で示します。位置の先頭は1から始まります。

説明

要求電文の内容が不正です。

(S)

処理を中止します。

(O)

原因コードを基にサービス部品呼び出し時の処理を見直して，再度，サービス部品呼び出し要求を実行してください。

KDEC63002-E

The telegram operation failed. (cause = aa....aa, information = bb....bb)

aa....aa：原因コード

bb....bb：情報

原因コード

内容

情報

01

電文の取得に失敗しました。

DBアダプタがトラブルシュートで使用する情報です。

02

電文の設定に失敗しました。

DBアダプタがトラブルシュートで使用する情報です。

11

電文の操作中にDOM障害が発生しました。

DBアダプタがトラブルシュートで使用する情報です。

説明

電文の操作に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。取り除けない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC63003-E

The connection information is invalid. (adapter name = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：サービスアダプタのサービスID

bb....bb：原因コード

原因コード

内容

01

ヘッダ電文に接続先情報が設定されていません。

02

ヘッダ電文の接続先情報にoptionalName要素が存在しません。

03

ヘッダ電文の接続先情報のoptionalName要素の値が設定されていません。

04

ヘッダ電文に接続先情報が複数存在します。

説明

サービス要求時に設定された接続先情報が不正です。

(S)

処理を中止します。

(O)

原因コードを基に障害の原因を取り除いてください。取り除けない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC64000-E

An I/O error occurred. (file name = aa....aa, reason = bb....bb)

aa....aa：エラーが発生したファイル名

bb....bb：エラーの原因

説明

I/Oエラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

該当ファイルの有無，アクセス権，および別プロセスでの使用を確認してください。対策ができない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC64001-E

The SQL operation definition file is not a well-formed XML document.

説明

SQLオペレーション定義ファイルが整形式XML文書ではありません。

(S)

処理を中止します。

(O)

SQLオペレーション定義ファイルの内容を見直して，開発環境でDBアダプタEARファイルを作成し直してください。

KDEC64002-E

SQL operation definition file error: The name of the root element is invalid.

説明

SQLオペレーション定義ファイルの形式不正があります。ルート要素の名称が<DBadapter_SQL_OPERATION>ではありません。

(S)

処理を中止します。

(O)

SQLオペレーション定義ファイルの内容を見直して，開発環境でDBアダプタEARファイルを作成し直してください。

KDEC64003-E

SQL operation definition file error: The element has an invalid node. (element = aa....aa, error type = bb....bb)

aa....aa：形式不正を検知した要素名

bb....bb：エラー種別

01：異常な属性が存在します。

02：該当する要素下に異常なノードが存在します。

説明

SQLオペレーション定義ファイルの形式不正があります。不正ノードが存在します。

(S)

処理を中止します。

(O)

SQLオペレーション定義ファイルの内容を見直して，開発環境でDBアダプタEARファイルを作成し直してください。

KDEC64004-E

SQL operation definition file error: The format of an element name is incorrect. (element = aa....aa, error type = bb....bb)

aa....aa：形式不正を検知した要素名

要素名が取得できる場合：形式不正を検知した要素名

要素名が取得できない場合：*

bb....bb：不正のある要素が従う名称形式種別

01：SQL識別子名称形式（文字数が256より大きい場合）

02：引数要素名称形式（文字数が256より大きい場合）

03：SQL識別子名称形式（名称に「DBadapter」または「DBA_MULTI_SQL」を指定した場合）

説明

SQLオペレーション定義ファイルの形式不正があります。名称形式に誤りのある要素が存在します。設定した名称の文字数が256より大きい場合，SQL識別子名称に「DBadapter」または「DBA_MULTI_SQL」を指定した場合に出力されます。

(S)

処理を中止します。

(O)

SQLオペレーション定義ファイルの内容を見直して，開発環境でDBアダプタEARファイルを作成し直してください。

KDEC64005-E

SQL operation definition file error: An element was duplicated. (element = aa....aa, duplicated element = bb....bb)

aa....aa：形式不正を検知した要素名

要素名が取得できる場合：形式不正を検知した要素名

要素名が取得できない場合：*

bb....bb：重複する要素名

説明

SQLオペレーション定義ファイルの形式不正があります。

(S)

処理を中止します。

(O)

SQLオペレーション定義ファイルの内容を見直して，開発環境でDBアダプタEARファイルを作成し直してください。

KDEC64006-E

SQL operation definition file error: A required element could not be found. (element = aa....aa, required element = bb....bb)

aa....aa：形式不正を検知した要素名

bb....bb：必須の要素名

SQL識別子の場合：SQL_ID

説明

SQLオペレーション定義ファイルの形式不正があります。必須となる要素がありません。

(S)

処理を中止します。

(O)

SQLオペレーション定義ファイルの内容を見直して，開発環境でDBアダプタEARファイルを作成し直してください。

KDEC64007-E

SQL operation definition file error: An invalid value for an element or attribute was detected. (element = aa....aa, attribute = bb....bb, cause = cc....cc)

aa....aa：形式不正を検知した要素名

要素名が取得できる場合：形式不正を検知した要素名

属性値異常または要素名が取得できない場合：*

bb....bb：形式不正を検知した属性名

要素の設定値が正常な場合：形式不正を検知した属性名

要素の設定値が異常な場合：*

cc....cc：不正要因

01：データベース種別ではありません。

02：Y，Nの形式ではありません。

03：SQL命令ではありません。

04：数字以外の文字，またはint型の範囲外の数値です。

05：設定できる範囲外の数字です。

06：空要素になっています。

07：値がhexBinaryまたはbase64Binaryではありません。

説明

SQLオペレーション定義ファイルの形式不正があります。要素，または属性の設定値に異常を検知しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

SQLオペレーション定義ファイルの内容を見直して，開発環境でDBアダプタEARファイルを作成し直してください。

KDEC64008-E

SQL operation definition file error: A required attribute for a parameter element was not found. (SQL ID = aa....aa, parameter element = bb....bb, required attribute = cc....cc)

aa....aa：不正を検知したSQL識別子名称

SQL識別子名称が取得できる場合：不正を検知したSQL識別子名称

SQL識別子名称が取得できない場合：*

bb....bb：不正を検知した引数要素名称

引数要素名称が取得できる場合：不正を検知した引数要素名称

引数要素名称が取得できない場合：*

cc....cc：必須の属性名

説明

SQLオペレーション定義ファイルの形式不正があります。引数要素に必須となる属性がありません。

(S)

処理を中止します。

(O)

SQLオペレーション定義ファイルの内容を見直して，開発環境でDBアダプタEARファイルを作成し直してください。

KDEC64009-E

SQL operation definition file error: An invalid value for a parameter element or attribute was detected. (SQL ID = aa....aa, parameter element = bb....bb, attribute = cc....cc, cause = dd....dd)

aa....aa：不正を検知したSQL識別子名称

SQL識別子名称が取得できる場合：不正を検知したSQL識別子名称

SQL識別子名称が取得できない場合：*

bb....bb：不正を検知した引数要素名称

引数要素名称が取得できる場合：不正を検知した引数要素名称

引数要素名称が取得できない場合：*

cc....cc：形式不正を検知した属性名

causeの値が03，04，または05の場合：*

上記以外の場合：形式不正を検知した属性名

dd....dd：不正要因

01：dba_infで指定できない文字列です。

02：data_typeで指定できない文字列です。

03：異常な属性が存在します。

04：異常なノードが存在します。

05：重複する引数要素の属性値が一致していません。

説明

SQLオペレーション定義ファイルの形式不正があります。引数要素の要素，または属性の設定値に異常を検知しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

SQLオペレーション定義ファイルの内容を見直して，開発環境でDBアダプタEARファイルを作成し直してください。

KDEC64010-E

A DOM error occurred during an attempt to acquire SQL operation definition file information. (class = aa....aa, method = bb....bb, element = cc....cc, attribute = dd....dd, error code = ee....ee)

aa....aa：クラス名

bb....bb：メソッド名

cc....cc：エラーが発生した要素名

要素名が取得できる場合：エラーが発生した要素名

属性でエラーが発生，または要素名が取得できない場合：*

dd....dd：エラーが発生した属性名

要素でエラーが発生していない場合：エラーが発生した属性

要素でエラーが発生した場合：*

ee....ee：エラーコード

説明

SQLオペレーション定義ファイル情報取得時にDOMエラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC64011-E

An invalid value is specified for an encoding declaration in the SQL operation definition file.

説明

SQLオペレーション定義ファイルのencoding宣言に無効な値が指定されています。

(S)

処理を中止します。

(O)

SQLオペレーション定義ファイルの内容を見直して，開発環境でDBアダプタEARファイルを作成し直してください。

KDEC64012-E

The message file was not found.

説明

メッセージファイルが見つかりません。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC66000-E

An attempt to connect to the database has failed. (DataSource name = aa....aa, error information = bb....bb, SQL state = cc....cc, error code = dd....dd)

aa....aa：データベース参照名

接続先の動的変更を行っている場合は，ヘッダ変数に指定したリソースの別名

bb....bb：DBMS固有のエラーメッセージ

cc....cc：SQL状態

HiRDBの場合：SQLSTATE

Oracleの場合：SQL状態を示すコード

MySQL，PostgreSQLの場合：SQLSTATE

取得できない場合：*

dd....dd：SQLコード

HiRDBの場合：SQLCODE

Oracleの場合：ORA番号

MySQLの場合：MySQL Error Number

PostgreSQLの場合：PostgreSQLエラーコード

説明

データベースとのコネクションの確立に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

このメッセージ，およびDBMSのエラー情報を基に障害の原因を取り除いてください。取り除けない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC66001-E

An attempt to close a connection to the database has failed. (DataSource name = aa....aa, error information = bb....bb, SQL state = cc....cc, error code = dd....dd)

aa....aa：データベース参照名

接続先の動的変更を行っている場合は，ヘッダ変数に指定したリソースの別名

bb....bb：DBMS固有のエラーメッセージ

cc....cc：SQL状態

HiRDBの場合：SQLSTATE

Oracleの場合：SQL状態を示すコード

MySQL，PostgreSQLの場合：SQLSTATE

取得できない場合：*

dd....dd：SQLコード

HiRDBの場合：SQLCODE

Oracleの場合：ORA番号

MySQLの場合：MySQL Error Number

PostgreSQLの場合：PostgreSQLエラーコード

説明

データベースとのコネクションの切断に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

このメッセージ，およびDBMSのエラー情報を基に障害の原因を取り除いてください。取り除けない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC66002-E

An attempt to acquire a data source has failed. (DataSource name = aa....aa)

aa....aa：データベース参照名

接続先の動的変更を行っている場合は，ヘッダ変数に指定したリソースの別名

説明

データベースリソースの取得に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

アプリケーション統合属性ファイルの<res-ref-name>要素と，SQLオペレーション定義ファイルの<DB_NAME>要素の値が一致しているか見直してください。接続先の動的変更を行っている場合は，ヘッダ変数に指定したリソースの別名を見直してください。対策ができない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC66003-E

An SQL statement has a syntax error. (DataSource name = aa....aa, SQL ID = bb....bb, error information = cc....cc, SQL state = dd....dd, error code = ee....ee)

aa....aa：データベース参照名

接続先の動的変更を行っている場合は，ヘッダ変数に指定したリソースの別名

bb....bb：SQL識別子名称

単一のSQL文を実行する場合：SQL識別子名称

複数のSQL文を実行する場合※：SQL識別子名称 (位置)

注※

位置は，要求電文のDBA_MULTI_SQL要素のうち，該当するDBA_MULTI_SQL要素の位置を数字で示します。位置の先頭は1から始まります。

cc....cc：DBMS固有のエラーメッセージ

dd....dd：SQL状態

HiRDBの場合：SQLSTATE

Oracleの場合：SQL状態を示すコード

MySQL，PostgreSQLの場合：SQLSTATE

取得できない場合：*

ee....ee：SQLコード

HiRDBの場合：SQLCODE

Oracleの場合：ORA番号

MySQLの場合：MySQL Error Number

PostgreSQLの場合：PostgreSQLエラーコード

説明

SQL文の構文不正によって，SQL文の実行に失敗しました。検索結果にDB Connectorが使用するJDBCドライバで未サポートのデータ型を含むSQL文を指定している，またはデータベースにアクセスできない場合にも出力されます。

複数のSQL文を実行する場合，最初に検知したエラーに関する情報を出力します。

(S)

処理を中止します。

(O)

エラーの原因がSQL文の構文不正の場合

このメッセージ，およびDBMSのエラー情報を基に障害の原因を取り除いてください。

エラーの原因がSQL文の構文不正以外の場合

このメッセージ，およびDBMSのエラー情報を基に障害の原因を取り除いてください。取り除けない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC66004-E

An attempt to access the database has failed. (DataSource name = aa....aa, SQL ID = bb....bb, error information = cc....cc, SQL state = dd....dd, error code = ee....ee)

aa....aa：データベース参照名

接続先の動的変更を行っている場合は，ヘッダ変数に指定したリソースの別名

bb....bb：SQL識別子名称

単一のSQL文を実行する場合：SQL識別子名称

複数のSQL文を実行する場合※：SQL識別子名称 (位置)

注※

位置は，要求電文のDBA_MULTI_SQL要素のうち，該当するDBA_MULTI_SQL要素の位置を数字で示します。位置の先頭は1から始まります。

cc....cc：DBMS固有のエラーメッセージ

dd....dd：SQL状態

HiRDBの場合：SQLSTATE

Oracleの場合：SQL状態を示すコード

MySQL，PostgreSQLの場合：SQLSTATE

取得できない場合：*

ee....ee：SQLコード

HiRDBの場合：SQLCODE

Oracleの場合：ORA番号

MySQLの場合：MySQL Error Number

PostgreSQLの場合：PostgreSQLエラーコード

説明

データベースアクセスに失敗しました。

複数のSQL文を実行する場合，最初に検知したエラーに関する情報を出力します。

(S)

処理を中止します。

(O)

このメッセージ，およびDBMSのエラー情報を基に障害の原因を取り除いてください。取り除けない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC66005-E

At least one unsupported data type is present in the search results. (DataSource name = aa....aa, SQL ID = bb....bb, table name = cc....cc, column name = dd....dd (ee....ee), data type = ff....ff)

aa....aa：データベース参照名

接続先の動的変更を行っている場合は，ヘッダ変数に指定したリソースの別名

bb....bb：SQL識別子名称

単一のSQL文を実行する場合：SQL識別子名称

複数のSQL文を実行する場合※：SQL識別子名称 (位置)

注※

位置は，要求電文のDBA_MULTI_SQL要素のうち，該当するDBA_MULTI_SQL要素の位置を数字で示します。位置の先頭は1から始まります。

cc....cc：表名

表名が取得できる場合：表名

表名が取得できない場合：*

dd....dd：列名

列名が取得できる場合：列名

列名が取得できない場合：*

ee....ee：列番号

ff....ff：データベース固有の型名

データベース固有の型名が取得できる場合：ResultSetMetaDataクラスのgetColumnTypeNameで取得したデータベース固有の型名

データベース固有の型名が取得できない場合：*

説明

検索結果にDBアダプタで未サポートのデータ型があります。検索結果にDBアダプタで未サポートのデータ型が複数存在する場合，最初に検知した未サポートのデータ型の情報を出力します。

複数のSQL文を実行する場合，最初に検知したエラーに関する情報を出力します。

(S)

処理を中止します。

(O)

データ型で示される型の値が検索結果に含まれないように，実行するSQL文を見直してください。

または，SQLオペレーション定義ファイルのDB_TYPE（データベース種別）に正しい値を指定しているか見直してください。

KDEC66006-E

The format of the parameter element value is invalid. (SQL ID = aa....aa, parameter element = bb....bb, data type = cc....cc)

aa....aa：SQL識別子名称

単一のSQL文を実行する場合：SQL識別子名称

複数のSQL文を実行する場合※：SQL識別子名称 (位置)

注※

位置は，要求電文のDBA_MULTI_SQL要素のうち，該当するDBA_MULTI_SQL要素の位置を数字で示します。位置の先頭は1から始まります。

bb....bb：引数要素名称

cc....cc：SQLオペレーション定義ファイルの属性data_typeの値

説明

引数要素の値の形式不正を検知しました。

複数のSQL文を実行する場合，最初に検知したエラーに関する情報を出力します。

(S)

処理を中止します。

(O)

引数要素の値の形式が，SQLオペレーション定義ファイルの属性data_typeで指定した型と一致しているか見直してください。

KDEC66007-E

An attempt to set the IN parameter has failed. (DataSource name = aa....aa, SQL ID = bb....bb, parameter element = cc....cc, data type = dd....dd, error information = ee....ee, SQL state = ff....ff, error code = gg....gg)

aa....aa：データベース参照名

接続先の動的変更を行っている場合は，ヘッダ変数に指定したリソースの別名

bb....bb：SQL識別子名称

単一のSQL文を実行する場合：SQL識別子名称

複数のSQL文を実行する場合※：SQL識別子名称 (位置)

注※

位置は，要求電文のDBA_MULTI_SQL要素のうち，該当するDBA_MULTI_SQL要素の位置を数字で示します。位置の先頭は1から始まります。

cc....cc：引数要素名称

dd....dd：SQLオペレーション定義ファイルの属性data_typeの値

ee....ee：DBMS固有のエラーメッセージ

ff....ff：SQL状態

HiRDBの場合：SQLSTATE

Oracleの場合：SQL状態を示すコード

MySQL，PostgreSQLの場合：SQLSTATE

取得できない場合：*

gg....gg：SQLコード

HiRDBの場合：SQLCODE

Oracleの場合：ORA番号

MySQLの場合：MySQL Error Number

PostgreSQLの場合：PostgreSQLエラーコード

説明

INパラメタの設定に失敗しました。

複数のSQL文を実行する場合，最初に検知したエラーに関する情報を出力します。

(S)

処理を中止します。

(O)

SQLオペレーション定義ファイルの属性data_typeの値が，データベースのデータ型に対応する値と一致しているか見直してください。一致している場合は，このメッセージ，およびDBMSのエラー情報を基に障害の原因を取り除いてください。取り除けない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC68000-I

The XML schema file was created successfully. (command = aa....aa, file name = bb....bb)

aa....aa：コマンド名

bb....bb：XMLスキーマファイル名

説明

XMLスキーマファイルの作成が完了しました。

(S)

コマンドを終了します。

KDEC68001-E

Usage: csamkxmls -o <SQL operation definition file> -x <XML schema file> [-f]

説明

指定したオプションやオプション引数が不正な場合に出力されます。このメッセージを参照してコマンドを実行し直してください。

KDEC68002-E

The specified option parameter is invalid. (command = aa....aa, option = bb....bb)

aa....aa：コマンド名

bb....bb：不正な引数名

説明

指定したオプション引数が正しくありません。

(S)

処理を中止します。

(O)

このあとに出力されるヘルプメッセージを参照してコマンドを再度実行してください。

KDEC68003-E

A required option was not specified. (command = aa....aa)

aa....aa：コマンド名

説明

必要なオプションがありません。-oオプション，または-xオプションがない場合に出力されます。

(S)

処理を中止します。

(O)

このあとに出力されるヘルプメッセージを参照してコマンドを再度実行してください。

KDEC68004-E

The specified file was not found. (command = aa....aa, file name = bb....bb)

aa....aa：コマンド名

bb....bb：指定したファイル名

説明

指定したファイルが見つかりません。指定したSQLオペレーション定義ファイルが見つからない場合に出力されます。

(S)

処理を中止します。

(O)

SQLオペレーション定義ファイル名，およびパス名を確認してコマンドを再度実行してください。

KDEC68005-E

The specified file already exists. (command = aa....aa, file name = bb....bb)

aa....aa：コマンド名

bb....bb：指定したファイル名

説明

指定したファイルはすでに存在しています。指定したXMLスキーマファイルがすでに存在しており，かつ-fオプションを指定しなかった場合に出力されます。

(S)

処理を中止します。

(O)

別のXMLスキーマファイルを指定するか，-fオプションを指定してコマンドを再度実行してください。

KDEC68006-E

The user does not have permission to access the specified file. (command = aa....aa, file name = bb....bb, permission = cc....cc)

aa....aa：コマンド名

bb....bb：指定したファイル名

cc....cc：必要とするアクセス権

説明

指定したファイルに対するアクセス権がありません。指定したXMLファイルに書き込み権限がない場合（-fオプション指定），または指定したSQLオペレーション定義ファイルに読み込み権限がない場合に出力されます。

(S)

処理を中止します。

(O)

ファイルに必要な権限を追加してコマンドを再度実行してください。

KDEC68007-E

An invalid file was specified. (command = aa....aa, file name = bb....bb)

aa....aa：コマンド名

bb....bb：指定したファイル名

説明

不正なファイルを指定しました。拡張子が.xml，.xsd以外のファイルを指定した場合，または隠しファイルを指定した場合に出力されます。

(S)

処理を中止します。

(O)

ファイル名およびパス名を確認してコマンドを再度実行してください。

KDEC68008-E

The specified file name is invalid. (command = aa....aa, file name = bb....bb)

aa....aa：コマンド名

bb....bb：指定したファイル名

説明

ファイル名が不正です。

次の条件のどれかの場合に出力されます。

SQLオペレーション定義ファイルが，csa_sql_で始まる名前ではない。

XMLスキーマファイル名（絶対パス）の長さが200バイトより大きい。

XMLスキーマファイル名にファイル名として使用できない文字が含まれている。

(S)

処理を中止します。

(O)

ファイル名を確認してコマンドを再度実行してください。

KDEC68009-E

The message file was not found.

説明

メッセージファイルが見つかりません。

(S)

処理を中止します。

(O)

このメッセージ以降に出力される例外情報を採取し，保守員に連絡してください。

KDEC68010-E

The command cannot be executed because you do not have administrator privileges.

説明

管理者特権がないため，コマンドを実行できません。

(S)

処理を中止します。

(O)

管理者として実行したコマンドプロンプト上で，再度コマンドを実行してください。

KDEC68011-E

An error occurred while the permissions were being checked.

説明

権限の判定中にエラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

メモリが不足しているおそれがあります。空きメモリを増やしたあと，再度コマンドを実行してください。

問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KDEC68020-E

The SQL operation definition file is not a well-formed XML document. (command = aa....aa)

aa....aa：コマンド名

説明

SQLオペレーション定義ファイルが整形式XML文書ではありません。

(S)

処理を中止します。

(O)

SQLオペレーション定義ファイルの内容を見直してください。

KDEC68021-E

SQL operation definition file error: The name of the root element is invalid.

説明

SQLオペレーション定義ファイルの形式不正があります。ルート要素の名称が<DBadapter_SQL_OPERATION>ではありません。

(S)

処理を中止します。

(O)

SQLオペレーション定義ファイルの内容を見直してください。

KDEC68022-E

SQL operation definition file error: The element has an invalid node. (element = aa....aa, error type = bb....bb)

aa....aa：形式不正を検知した要素名

bb....bb：エラー種別

01：異常な属性が存在します。

02：該当する要素下に異常なノードが存在します。

説明

SQLオペレーション定義ファイルの形式不正があります。不正ノードが存在します。

(S)

処理を中止します。

(O)

SQLオペレーション定義ファイルの内容を見直してください。

KDEC68023-E

SQL operation definition file error: The format of an element name is incorrect. (element = aa....aa, error type = bb....bb)

aa....aa：形式不正を検知した要素名

要素名が取得できる場合：形式不正を検知した要素名

要素名が取得できない場合：*

bb....bb：不正のある要素が従う名称形式種別

01：SQL識別子名称形式（文字数が256より大きい場合）

02：引数要素名称形式（文字数が256より大きい場合）

03：SQL識別子名称形式（名称に「DBadapter」または「DBA_MULTI_SQL」を指定した場合）

説明

SQLオペレーション定義ファイルの形式不正があります。名称形式に誤りのある要素が存在します。設定した名称の文字数が256より大きい場合，SQL識別子名称に「DBadapter」または「DBA_MULTI_SQL」を指定した場合に出力されます。

(S)

処理を中止します。

(O)

SQLオペレーション定義ファイルの内容を見直してください。

KDEC68024-E

SQL operation definition file error: An element was duplicated. (element = aa....aa, duplicated element = bb....bb)

aa....aa：形式不正を検知した要素名

要素名が取得できる場合：形式不正を検知した要素名

要素名が取得できない場合：*

bb....bb：重複する要素名

説明

SQLオペレーション定義ファイルの形式不正があります。重複する要素が存在します。

(S)

処理を中止します。

(O)

SQLオペレーション定義ファイルの内容を見直してください。

KDEC68025-E

SQL operation definition file error: A required element could not be found. (element = aa....aa, required element = bb....bb)

aa....aa：形式不正を検知した要素名

bb....bb：必須の要素名

SQL識別子の場合：SQL_ID

説明

SQLオペレーション定義ファイルの形式不正があります。必須となる要素がありません。

(S)

処理を中止します。

(O)

SQLオペレーション定義ファイルの内容を見直してください。

KDEC68026-E

SQL operation definition file error: An invalid value for an element or attribute was detected. (element = aa....aa, attribute = bb....bb, cause = cc....cc)

aa....aa：形式不正を検知した要素名

要素名が取得できる場合：形式不正を検知した要素名

属性値異常または要素名が取得できない場合：*

bb....bb：形式不正を検知した属性名

要素の設定値が正常な場合：形式不正を検知した属性名

要素の設定値が異常な場合：*

cc....cc：不正要因

01：データベース種別ではありません。

02：Y，Nの形式ではありません。

03：SQL命令ではありません。

04：数字以外の文字，またはint型の範囲外の数値です。

05：設定できる範囲外の数字です。

06：空要素になっています。

07：値がhexBinaryまたはbase64Binaryではありません。

説明

SQLオペレーション定義ファイルの形式不正があります。要素，または属性の設定値に異常を検知しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

SQLオペレーション定義ファイルの内容を見直してください。

KDEC68027-E

SQL operation definition file error: A required attribute for a parameter element was not found. (SQL ID = aa....aa, parameter element = bb....bb, required attribute = cc....cc)

aa....aa：不正を検知したSQL識別子名称

SQL識別子名称が取得できる場合：不正を検知したSQL識別子名称

SQL識別子名称が取得できない場合：*

bb....bb：不正を検知した引数要素名称

引数要素名称が取得できる場合：不正を検知した引数要素名称

引数要素名称が取得できない場合：*

cc....cc：必須の属性名

説明

SQLオペレーション定義ファイルの形式不正があります。引数要素に必須となる属性がありません。

(S)

処理を中止します。

(O)

SQLオペレーション定義ファイルの内容を見直してください。

KDEC68028-E

SQL operation definition file error: An invalid value for a parameter element or attribute was detected. (SQL ID = aa....aa, parameter element = bb....bb, attribute = cc....cc, cause = dd....dd)

aa....aa：不正を検知したSQL識別子名称

SQL識別子名称が取得できる場合：不正を検知したSQL識別子名称

SQL識別子名称が取得できない場合：*

bb....bb：不正を検知した引数要素名称

引数要素名称が取得できない場合：不正を検知した引数要素名称

引数要素名称が取得できない場合：*

cc....cc：形式不正を検知した属性名

Causeの値が03，04，または05の場合：*

上記以外の場合：形式不正を検知した属性名

dd....dd：不正要因

01：dba_infで指定できない文字列です。

02：data_typeで指定できない文字列です。

03：異常な属性が存在します。

04：異常なノードが存在します。

05：重複する引数要素の属性値が一致していません。

説明

SQLオペレーション定義ファイルの形式不正があります。引数要素の要素，または属性の設定値に異常を検知しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

SQLオペレーション定義ファイルの内容を見直してください。

KDEC68029-E

A DOM error occurred during an attempt to acquire SQL operation definition file information. (class = aa....aa, method = bb....bb, element = cc....cc, attribute = dd....dd, error code = ee....ee)

aa....aa：クラス名

bb....bb：メソッド名

cc....cc：エラーが発生した要素名

要素名が取得できる場合：エラーが発生した要素名

属性でエラーが発生，または要素名が取得できない場合：*

dd....dd：エラーが発生した属性名

要素でエラーが発生していない場合：エラーが発生した属性名

要素でエラーが発生している場合：*

ee....ee：エラーコード

説明

SQLオペレーション定義ファイル情報取得時にDOMエラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

このメッセージ以降に出力される例外情報を採取し，保守員に連絡してください。

KDEC68030-E

An I/O error occurred. (command = aa....aa, file name = bb....bb, cause = cc....cc)

aa....aa：コマンド名

bb....bb：エラーが発生したファイル名

cc....cc：エラーの原因

説明

I/Oエラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

該当ファイルの有無，アクセス権，および別プロセスでの使用を確認してください。

KDEC68031-E

An internal error occurred in during XML analysis. (class = aa....aa, method = bb....bb, information = cc....cc, error code = dd....dd)

aa....aa：クラス名

bb....bb：メソッド名

cc....cc：詳細情報

dd....dd：エラーコード

説明

XML解析時に内部エラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

このメッセージ以降に出力される例外情報を採取し，保守員に連絡してください。

KDEC68032-E

An invalid value is specified for an encoding declaration in the SQL operation definition file. (command = aa....aa)

aa....aa：コマンド名

説明

SQLオペレーション定義ファイルのencoding宣言に無効な値が指定されています。

(S)

処理を中止します。

(O)

SQLオペレーション定義ファイルの内容を見直してください。

KDEC68099-E

An internal error occurred during command execution. (class = aa....aa, method = bb....bb, information = cc....cc, exception = dd....dd)

aa....aa：クラス名

クラス名が取得できる場合：クラス名

クラス名が取得できない場合：*

bb....bb：メソッド名

メソッド名が取得できる場合：メソッド名

メソッド名が取得できない場合：*

cc....cc：詳細情報

詳細情報が取得できる場合：詳細情報

詳細情報が取得できない場合：*

dd....dd：発生例外名

該当する例外名がある場合：発生例外名

該当する例外名がない場合：*

説明

コマンド実行時内部エラーが発生しました。csamkxmlsコマンド実行時，XMLスキーマファイルが作成された場合は破棄してください。

(S)

処理を中止します。

(O)

このメッセージ以降に出力される例外情報を採取し，保守員に連絡してください。

KDEC70002-E

The message file was not found.

説明

メッセージファイルが見つかりません。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC70003-W

Initialization of the method trace writer failed. (cause = aa....aa, error location = bb....bb)

aa....aa：エラーの原因

bb....bb：エラーの発生した場所

説明

メソッドトレースの初期化処理に失敗しました。

(S)

メソッドトレースを出力しない状態で処理を継続します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC70004-W

An attempt to close the method trace writer failed. (cause = aa....aa, error location = bb....bb)

aa....aa：エラーの原因

bb....bb：エラーの発生した場所

説明

メソッドトレースの終了処理に失敗しました。

(S)

メソッドトレースの終了処理を継続します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC70005-W

Initialization of the stack trace writer failed. (cause = aa....aa, error location = bb....bb)

aa....aa：エラーの原因

bb....bb：エラーの発生した場所

説明

例外ログの初期化処理に失敗しました。

(S)

例外ログを出力しない状態で処理を継続します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC70006-W

An attempt to close the stack trace writer failed. (cause = aa....aa, error location = bb....bb)

aa....aa：エラーの原因

bb....bb：エラーの発生した場所

説明

例外ログの終了処理に失敗しました。

(S)

例外ログの終了処理を継続します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC79000-E

An internal error occurred. (class = aa....aa, method = bb....bb, maintenance information = cc....cc)

aa....aa：クラス名

bb....bb：メソッド名

cc....cc：保守情報

説明

内部エラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

2.5　KDEC80000〜KDEC80399のメッセージ

この節では，KDEC80000〜KDEC80399のメッセージについて説明しています。

KDEC80000-E

An internal error occurred in File Operation Adapter. (adapter name = aa....aa, exception information = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：例外情報

説明

ファイル操作アダプタで予期しないエラーが発生しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80001-E

An attempt to read the file operations adapter definition file failed. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

ファイル操作アダプタ定義ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

独自定義ファイルにファイル操作アダプタ定義ファイルを追加してください。

KDEC80002-E

The acquisition of a request message failed. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

要求電文の取得に失敗しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

開発環境で，ファイル操作アダプタの定義画面の，要求電文の情報設定項目のサービス部品に，オペレーションに応じたスキーマを設定し，再度ファイル操作アダプタをパッケージしてください。

KDEC80003-E

An attempt to create the response message failed. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

応答電文の生成に失敗しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80004-E

Asynchronous communication is not supported. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

非同期通信はサポートされていません。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

開発環境で，ファイル操作アダプタ定義のオペレーション情報設定項目の通信モデルを同期に設定し，再度ファイル操作アダプタをパッケージしてください。

KDEC80005-E

An attempt to read a character code conversion UOC definition file has failed. (adapter name = aa....aa, exception information = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：例外情報

説明

文字コード変換UOC用の独自定義ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC80006-E

No work folders are targeted by the operation. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, directory path = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ディレクトリの絶対パス

説明

操作対象の作業フォルダが存在しません。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80007-E

No common folders are targeted by the operation. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, directory path = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ディレクトリの絶対パス

説明

操作対象の共通フォルダが存在しません。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

HCSCサーバランタイム定義ファイルのcommon-folder-<共通フォルダ定義名>プロパティで指定したパスにフォルダが存在するか確認してください。

KDEC80008-E

An attempt to acquire the locks of the target files has failed. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, directory path = cc....cc, file name = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ディレクトリの絶対パス

dd....dd：ファイル名

ee....ee：例外情報

説明

操作対象のファイルのロック取得に失敗しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

ほかのプロセスが操作対象のファイルにアクセスしているおそれがあります。アクセス終了を待つか，独自定義プロパティファイルのcsc.adapter.fileOperation.files.lock.retry.count，csc.adapter.fileOperation.files.lock.retry.intervalを調整してください。

また，適切なアクセス権限が付与されていないおそれも考えられます。操作対象のファイル権限の設定を見直してください。

KDEC80009-E

The common-folder-aa....aa property is not defined in the HCSC server runtime definition. (adapter name = bb....bb, operation = cc....cc)

aa....aa：共通フォルダ定義名

bb....bb：アダプタ名

cc....cc：オペレーション名

説明

要求電文で指定した入力フォルダ名，または出力フォルダ名に対応するフォルダパスが定義されていません。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

HCSCサーバランタイム定義ファイルのcommon-folder-<共通フォルダ定義名>プロパティを指定してください。

KDEC80010-E

Nothing is specified for the output file element of the request message. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

要求電文の内容に誤りがあります。

要求電文の出力フォルダに共通フォルダ（属性：common="true"）を指定した場合，出力ファイルの指定が必要です。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

要求電文の出力ファイルに，ファイル名を指定してください。

KDEC80011-E

An attempt to read the input file has failed. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, directory path = cc....cc, file name = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ディレクトリの絶対パス

dd....dd：ファイル名

ee....ee：例外情報

説明

入力ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

要求電文で指定した入力フォルダに，入力ファイルが存在することを確認してください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80012-E

An attempt to write the output file has failed. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, directory path = cc....cc, file name = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ディレクトリの絶対パス

dd....dd：ファイル名

ee....ee：例外情報

説明

出力ファイルの書き込みに失敗しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

要求電文の出力フォルダに指定したフォルダが存在することを確認してください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80013-E

An attempt to close the file has failed. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

ファイルのクローズに失敗しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80014-E

A request ID (request-id) has not been specified in the request message. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

要求電文の指定に誤りがあります。

作業フォルダに対してファイルを読み書きする場合は，リクエストID（request-id）の指定が必要です。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

要求電文のリクエストID（request-id）を指定してください。

KDEC80015-W

A work folder is specified for the output folder element of the request message. The specified output file element will be ignored. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

要求電文の出力フォルダに作業フォルダ（属性：common="false"）を指定した場合，出力ファイルとして指定されたファイル名は無視され，自動的に決定されます。

(S)

処理を継続します。

(O)

この警告を取り除くには，要求電文の出力ファイルに空文字（または，タグ省略）を指定してください。

KDEC80016-W

A work folder is specified for the input folder element of the request message. The specified input folder will be ignored. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

要求電文の入力フォルダに作業フォルダ（属性：common="false"）を指定した場合，入力フォルダとして指定されたフォルダが無視され，作業フォルダに対して処理を行います。

(S)

処理を継続します。

(O)

この警告を取り除くには，要求電文の入力フォルダに空文字を指定してください。

KDEC80017-W

A work folder is specified for the output folder element of the request message. The folder specified for the output folder will be ignored. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

要求電文の出力フォルダに作業フォルダ（属性：common="false"）を指定した場合，出力フォルダとして指定されたフォルダが無視され，作業フォルダに対して処理を行います。

(S)

処理を継続します。

(O)

この警告を取り除くには，要求電文の出力フォルダに空文字を指定してください。

KDEC80018-E

No common folder definition is specified for the input folder element of the request message. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

要求電文の指定に誤りがあります。

要求電文の入力フォルダに共通フォルダ（属性：common="true"）を指定した場合，共通フォルダの定義名の指定が必要です。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

要求電文の入力フォルダに共通フォルダ（属性：common="true"）を指定した場合，入力フォルダには，共通フォルダの定義名を指定してください。

KDEC80019-E

No common folder definition is specified for the output folder element of the request message. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

要求電文の指定に誤りがあります。

要求電文の出力フォルダに共通フォルダ（属性：common="true"）を指定した場合，共通フォルダの定義名の指定が必要です。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

要求電文の出力フォルダに共通フォルダ（属性：common="true"）を指定した場合，出力フォルダには，共通フォルダの定義名を指定してください。

KDEC80020-E

The file operation adapter definition (an operation) is invalid. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

ファイル操作アダプタの定義（オペレーション）に誤りがあります。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

サービスアダプタ定義（基本）画面のオペレーションには，次のどれかを指定してください（すべて大文字）。

TRANSFORM

COPY

DELETE

KDEC80021-E

A required parameter is missing from the request message. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, node = cc....cc, attribute = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ノード名

dd....dd：属性名

ノードだけを指す場合：空文字

説明

ファイル操作アダプタのオペレーションに通知した要求電文に誤りがあります。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

メッセージに従い，要求電文に記述が必須な項目を記載するよう見直してください。

KDEC80022-E

A prohibited character was specified in the request message. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, node = cc....cc, attribute = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ノード名

dd....dd：属性名

ノードだけを指す場合：空文字

説明

要求電文の一部に入力を許可していない文字が含まれています。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

メッセージに従い，要求電文に設定する文字を見直してください。

KDEC80023-E

The initialization of File Operations Adapter has failed. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

ファイル操作アダプタの初期化に失敗しました。

(S)

ファイル操作アダプタの開始処理を中止します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC80024-I

File Operations Adapter has started. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

ファイル操作アダプタが開始しました。

(S)

処理を継続します。

KDEC80025-I

File Operations Adapter has ended. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

ファイル操作アダプタが停止しました。

(S)

処理を継続します。

KDEC80026-W

The default value will be used for the maintenance log output path. (adapter name = aa....aa, default value = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：デフォルト値

説明

保守用のログの出力パスにデフォルト値を仮定します。

(S)

デフォルトの出力先に保守用のログを出力し，処理を継続します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC80027-E

Maintenance logs cannot be output because the default maintenance log output path cannot be acquired. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

デフォルトの保守用ログの出力先を取得できないため，保守用のログが出力できません。

(S)

ファイル操作アダプタの開始処理を中止します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC80028-E

An error occurred during maintenance log output processing. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：トレース共通ライブラリのメソッド名

cc....cc：トレース共通ライブラリの持つ詳細メッセージ

説明

保守用のログの出力処理で障害が発生しました。

(S)

保守用のログの取得を中止し，処理を続行します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC80029-E

The initialization of the maintenance logs failed. (adapter name = aa....aa, prefix string of output file = bb....bb, number of output files = cc....cc, size of output files = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：初期化時に使用したパラメタ（<出力先ディレクトリ>¥cscadpfopmnt）

cc....cc：初期化時に使用したパラメタ（出力ファイル面数）

dd....dd：初期化時に使用したパラメタ（出力ファイルサイズ）

ee....ee：トレース共通ライブラリの持つ詳細メッセージ

説明

保守用のログの初期化に失敗しました。

(S)

次に出力されるメッセージに従います。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC80030-W

Maintenance log end processing failed. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：エラーが発生したメソッド名

cc....cc：トレース共通ライブラリの持つ詳細メッセージ

説明

保守用のログの終了処理に失敗しました。

(S)

終了処理を継続します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC80031-E

An attempt to read an execution environment property file has failed. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：ファイル操作アダプタ実行環境プロパティファイル名

cc....cc：例外情報

説明

ファイル操作アダプタ実行環境プロパティファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

ファイル操作アダプタ実行環境プロパティファイルを確認してください。

KDEC80032-E

The initialization of the maintenance logs failed. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

保守用のログの初期化に失敗しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC80033-E

A path prohibited by the server file system was specified in the request message. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, node = cc....cc, attribute = dd....dd, path = ee....ee, exception information = ff....ff)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ノード名

dd....dd：属性名

ノードだけを指す場合：空文字

ee....ee：絶対パス

ff....ff：例外情報

説明

要求電文に，ファイルシステムが許可していないファイルパスが指定されました。

(S)

ファイル操作アダプタの開始処理を中止します。

(O)

メッセージに従い，ファイルシステムが許可するパスとなるよう，要求電文を修正してください。

KDEC80034-E

One or more property values specified in the execution environment property file are invalid. (adapter name = aa....aa, file path = bb....bb, key name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：ファイル操作アダプタ実行環境プロパティファイルのパス

cc....cc：キー名称

説明

ファイル操作アダプタ実行環境プロパティファイルに指定したプロパティ値が不正です。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

メッセージに従い，ファイル操作アダプタ実行環境プロパティファイルを見直してください。

KDEC80035-E

The file specified for the target of the operation is a directory. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, directory path = cc....cc, file name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ディレクトリの絶対パス

dd....dd：ファイル名

説明

要求電文に指定したファイル名と同じ名前のフォルダが存在します。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

ディレクトリの絶対パスの下を確認し，ファイル名と同じ名前のディレクトリを削除，または退避してください。入力ファイルに指定していた場合は，要求電文のファイル名を見直してください。

KDEC80036-W

The default value will be used for the stack trace output path. (adapter name = aa....aa, default value = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：デフォルト値

説明

例外ログの出力パスにデフォルト値を仮定します。

(S)

デフォルトの出力先に例外ログを出力し，処理を継続します。

(O)

ファイル操作アダプタ実行環境プロパティファイルに指定したトレース出力パスが存在するか確認してください。または，このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEC80037-E

Stack traces cannot be output because the default stack trace output path cannot be acquired. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

デフォルトの例外ログ出力先を取得できないため，例外ログが出力できません。

(S)

ファイル操作アダプタの開始処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEC80038-E

An error occurred during stack trace output processing. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：トレース共通ライブラリのメソッド名

cc....cc：トレース共通ライブラリの持つ詳細メッセージ

説明

例外ログの出力処理で障害が発生しました。

(S)

例外ログの取得を中止し，処理を続行します。

(O)

詳細メッセージを基に原因を取り除いてください。

KDEC80039-E

The initialization of the stack traces failed. (adapter name = aa....aa, prefix string of output file = bb....bb, number of output files = cc....cc, size of output files = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：初期化時に使用したパラメタ（<出力先ディレクトリ>¥cscadpfopexp）

cc....cc：初期化時に使用したパラメタ（出力ファイル面数）

dd....dd：初期化時に使用したパラメタ（出力ファイルサイズ）

ee....ee：トレース共通ライブラリの持つ詳細メッセージ

説明

例外ログの初期化に失敗しました。

(S)

次に出力されるメッセージに従います。

(O)

障害要因がパラメタの不正であった場合は，ファイル操作アダプタ実行環境プロパティファイルを修正し，再度ファイル操作アダプタを開始してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80040-W

Stack trace end processing failed. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：エラー発生メソッド名

cc....cc：トレース共通ライブラリの持つ詳細メッセージ

説明

例外ログの終了処理に失敗しました。

(S)

終了処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。

障害となった要因が運用上の問題ではない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC80041-E

The initialization of the stack traces failed. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

例外ログの初期化に失敗しました。

(S)

ファイル操作アダプタの開始処理を中止します。

(O)

障害要因がパラメタの不正であった場合は，ファイル操作アダプタ実行環境プロパティファイルを修正し，再度ファイル操作アダプタを開始してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80043-E

An attempt to convert a file has failed. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, directory path = cc....cc, file name = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ディレクトリの絶対パス

dd....dd：ファイル名

ee....ee：例外情報

説明

ファイルの変換に失敗しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

次の内容に誤りがないか確認してください。

入力ファイルのバイナリフォーマット定義

出力ファイルのバイナリフォーマット定義

レイアウト変換定義

KDEC80044-E

An attempt to read a file for conversion has failed. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, file name = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイル名

dd....dd：例外情報

説明

ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

ファイル操作アダプタ定義ファイルで指定しているファイル（変換に関するファイル）を，独自定義ファイルに設定していることを確認してください。

KDEC80045-W

The input file is not the expected size. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, directory path = cc....cc, file name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ディレクトリの絶対パス

dd....dd：ファイル名

説明

入力ファイルが，想定していたサイズと異なります（レコード数の計算結果に余りがあります）。

(S)

処理を継続します。

(O)

次の内容を確認してください。

入力ファイルの末尾にEODがあるか。

次に示すファイル操作アダプタ定義ファイルの項目の設定に誤りがあるか。

・csc.adapter.fileOperation.transform.headerRecord

・csc.adapter.fileOperation.transform.trailerRecord

・csc.adapter.fileOperation.transform.header.fixedSize

・csc.adapter.fileOperation.transform.data.fixedSize

・csc.adapter.fileOperation.transform.trailer.fixedSize

入力ファイルに誤りがあるか。

KDEC80046-E

The input file is not as big as was expected. As a result, the file cannot be converted. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, directory path = cc....cc, file name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ディレクトリの絶対パス

dd....dd：ファイル名

説明

ファイルの変換に失敗しました。

入力ファイルが，想定していたサイズに達していないため，変換できません。

ヘッダレコード部，トレーラレコード部を指定した場合，入力ファイルには，指定したヘッダレコード部，トレーラレコード部以上のサイズが必要です。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

次の内容を確認してください。

入力ファイルに誤りがあるか（サイズが不足していないか）。

次に示すファイル操作アダプタ定義ファイルの項目の設定に誤りがあるか。

・csc.adapter.fileOperation.transform.headerRecord

・csc.adapter.fileOperation.transform.trailerRecord

・csc.adapter.fileOperation.transform.header.fixedSize

・csc.adapter.fileOperation.transform.data.fixedSize

・csc.adapter.fileOperation.transform.trailer.fixedSize

KDEC80047-E

The input file does not have as many records as was expected. As a result, the file cannot be converted. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, directory path = cc....cc, file name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ディレクトリの絶対パス

dd....dd：ファイル名

説明

ファイルの変換に失敗しました。

入力ファイルが，想定していたレコード数に達していないため，変換できません。

ヘッダレコード部，トレーラレコード部を指定した場合，入力ファイルには，指定したヘッダレコード部，トレーラレコード部以上のレコード数が必要です。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

次の内容を確認してください。

入力ファイルのレコード数が，ヘッダレコード部のレコード数とトレーラレコード部のレコード数の合計以上か。

次に示すファイル操作アダプタ定義ファイルの項目の設定に誤りがないか。

・csc.adapter.fileOperation.transform.headerRecord

・csc.adapter.fileOperation.transform.trailerRecord

KDEC80049-E

(aa....aa) is not specified in the file operations adapter definition file. (adapter name = bb....bb, operation = cc....cc)

aa....aa：キー名称

bb....bb：アダプタ名

cc....cc：オペレーション名

説明

ファイル操作アダプタ定義ファイルの定義が不正です。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

ファイル操作アダプタ定義ファイルを確認してください。

KDEC80050-E

The converted file already exists. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, directory path = cc....cc, file name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ディレクトリの絶対パス

dd....dd：ファイル名

説明

ファイル操作アダプタ定義ファイルのcsc.adapter.fileOperation.transform.existFileプロパティでerrorを指定しているため，変換先に同名のファイルが存在する場合は例外となります。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

次のどちらかの方法を実行してください。

ファイルの上書きを許容する場合

csc.adapter.fileOperation.transform.existFileプロパティにoverwriteを指定する。

ファイルの上書きを許容しない場合

変換先のフォルダに存在するファイルを退避，または削除する。

KDEC80051-E

The input file exceeds the maximum allowable size. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, directory path = cc....cc, file name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ディレクトリの絶対パス

dd....dd：ファイル名

説明

入力ファイルのサイズが，ファイル操作アダプタ実行環境プロパティファイルのtransform.limitsizeプロパティに指定した最大入力ファイルサイズを超えているため，処理を中止しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

次のどちらかの方法を実行してください。

入力ファイルのサイズを，最大入力ファイルサイズ以下にする。

最大入力ファイルサイズを，入力ファイルのサイズ以上にする。

KDEC80052-E

A timeout occurred while converting the file. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, directory path = cc....cc, file name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ディレクトリの絶対パス

dd....dd：ファイル名

説明

ファイル変換に掛かった時間が，ファイル操作アダプタ実行環境プロパティファイルのtransform.timeoutプロパティに指定したタイムアウト時間を超えたため，処理を中止しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

次のどちらかの方法を実行してください。

入力ファイルのレコード数を減らし，タイムアウト時間内に変換が終了するようにする。

タイムアウト時間を延長する。

KDEC80053-E

One or more property values specified in the file operations adapter definition file are invalid. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, key name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：キー名称

説明

ファイル操作アダプタ定義ファイルに指定したプロパティ値が不正です。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

ファイル操作アダプタ定義ファイルを確認してください。

KDEC80054-E

The character encoding of the output-template XML file is not UTF-8. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, character encoding = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：指定された文字エンコーディング

説明

出力用テンプレートXMLファイルの文字エンコーディングがUTF-8ではありません。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

出力用テンプレートXMLファイルの文字エンコーディングをUTF-8にしてください。

KDEC80055-E

The aa....aa record appears more than once in the output-template XML file. (adapter name = bb....bb, operation = cc....cc)

aa....aa：レコード種別

header

data

trailer

bb....bb：アダプタ名

cc....cc：オペレーション名

説明

出力用テンプレートXMLファイルに，同じ種別のレコードが複数個出現しています。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

出力用テンプレートXMLファイルのレコード要素の出現回数を見直してください。

KDEC80056-E

In the output-template XML file, the aa....aa record either is incorrectly located or does not exist. (adapter name = bb....bb, operation = cc....cc)

aa....aa：レコード種別

header

data

trailer

bb....bb：アダプタ名

cc....cc：オペレーション名

説明

出力用テンプレートXMLファイルのレコードの出現位置が不正，または必要なレコードが存在していません。

次の要因が考えられます。

ヘッダレコード，データレコード，またはトレーラレコードが出現しない。

ヘッダレコードの前にデータレコードが出現する（メッセージ中のaa....aaにはheaderを出力）。

ヘッダレコードの前にトレーラレコードが出現する（メッセージ中のaa....aaにはheaderを出力）。

データレコードの前にトレーラレコードが出現する（メッセージ中のaa....aaにはdataを出力）。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

出力用テンプレートXMLファイルにレコード要素を追加してください。または，レコード要素のパスを見直してください。

KDEC80057-E

The aa....aa record appears more than once in an input XML file. (adapter name = bb....bb, operation = cc....cc, directory path = dd....dd, file name = ee....ee)

aa....aa：レコード種別

header

data

trailer

bb....bb：アダプタ名

cc....cc：オペレーション名

dd....dd：ディレクトリの絶対パス

ee....ee：ファイル名

説明

入力XMLファイルに，ヘッダレコード，データレコード，またはトレーラレコードが複数個出現しています。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

入力XMLファイルのレコード要素の出現回数を見直してください。

KDEC80058-E

In an input XML file, the aa....aa record either is incorrectly located or does not exist. (adapter name = bb....bb, operation = cc....cc, directory path = dd....dd, file name = ee....ee)

aa....aa：レコード種別

header

data

trailer

bb....bb：アダプタ名

cc....cc：オペレーション名

dd....dd：ディレクトリの絶対パス

ee....ee：ファイル名

説明

入力XMLファイルのレコードの出現位置が不正，または必要なレコードが存在していません。

次の要因が考えられます。

ヘッダレコード，またはトレーラレコードが出現しない（ヘッダレコードとトレーラレコードが正しい位置で出現している場合，データレコードが0件のときはエラーにならない）。

ヘッダレコードの前にデータレコードが出現する（メッセージ中のaa....aaにはheaderを出力）。

ヘッダレコードの前にトレーラレコードが出現する（メッセージ中のaa....aaにはheaderを出力）。

データレコードの前にトレーラレコードが出現する（メッセージ中のaa....aaにはdataを出力）。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

入力XMLファイルにレコード要素を追加してください。または，レコード要素のパスを見直してください。

KDEC80059-E

The aa....aa record appears more than once in an output XML file. (adapter name = bb....bb, operation = cc....cc, directory path = dd....dd, file name = ee....ee)

aa....aa：レコード種別

header

data

trailer

bb....bb：アダプタ名

cc....cc：オペレーション名

dd....dd：ディレクトリの絶対パス

ee....ee：ファイル名

説明

出力XMLファイルに，ヘッダレコード，データレコード，またはトレーラレコードが複数個出現しています。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

レコードのマッピング定義を見直してください。

KDEC80060-E

A property value was specified more than once in the file operation adapter definition file. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, key name1 = cc....cc, key name2 = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：キー名称

dd....dd：キー名称

説明

ファイル操作アダプタ定義ファイルに指定したプロパティ値が2つ以上のキーで重複しています。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

メッセージに出力されたキーの値が重ならないように，ファイル操作アダプタ定義ファイルの指定を見直してください。

KDEC80061-E

An internal error occurred while copying the file. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, input directory path = cc....cc, input file name = dd....dd, output directory path = ee....ee, output file name = ff....ff, exception information = gg....gg)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：コピー元ディレクトリの絶対パス

dd....dd：コピー元ファイル名

ee....ee：コピー先ディレクトリの絶対パス

ff....ff：コピー先ファイル名

gg....gg：例外情報

説明

ファイルのコピー中に予期しないエラーが発生しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80062-E

The copied file already exists. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, output directory path = cc....cc, output file name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：コピー先ディレクトリの絶対パス

dd....dd：コピー先ファイル名

説明

ファイル操作アダプタ定義ファイルのcsc.adapter.fileOperation.copy.existFileプロパティでerrorを指定しているため，コピー先にファイルが存在する場合は例外となります。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

次のどちらかの方法を実行してください。

上書きコピーを許容する場合は，csc.adapter.fileOperation.copy.existFileプロパティにoverwriteを指定する。

コピー先に存在するファイルを退避する，または削除する。

KDEC80081-E

An error occurred during deletion processing. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, path = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：削除ファイルまたはディレクトリの絶対パス

dd....dd：例外情報

説明

削除中に予期しないエラーが発生しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

例外情報を基に原因を取り除いてください。原因がわからない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

次を確認してください。

削除対象が作業フォルダの場合，作業フォルダ内のファイルが使用中でないか。

削除対象が共通フォルダのサブフォルダの場合，サブフォルダ内のファイルが使用中でないか。

KDEC80082-W

A work folder is specified for the input folder element of the request message. The specified input file will be ignored. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, input directory path = cc....cc, input file name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：削除ディレクトリの絶対パス

dd....dd：削除ファイル名

説明

要求電文の冗長な指定があります。

要求電文の入力フォルダに作業フォルダ（属性：common="false"）を指定した場合，入力ファイルとして指定されたファイル名は無視され，作業フォルダを削除します。

(S)

処理を継続します。

(O)

この警告を取り除くには，要求電文の入力ファイルに空文字（または，タグ省略）を指定してください。

KDEC80084-E

The file specified for the input file element of the request message is not deletable. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, input directory path = cc....cc, input file name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：削除ディレクトリの絶対パス

dd....dd：削除ファイル名

説明

サブフォルダ，およびデバイスファイルは削除できません。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

要求電文の入力ファイルの指定を見直してください。

KDEC80085-W

The file specified for the input file element of the request message does not exist. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, input directory path = cc....cc, input file name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：削除ディレクトリの絶対パス

dd....dd：削除ファイル名

説明

指定したファイルは存在しません。すでに削除されたおそれがあります。

(S)

処理を継続します。

KDEC80086-E

Both the file name and subfolder name are specified for the request message. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, file name = cc....cc, subfolder name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイル

dd....dd：サブフォルダ

説明

ファイルとサブフォルダの両方が指定されています。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

要求電文のファイルの指定，およびサブフォルダの指定を見直してください。

KDEC80087-E

Neither the file name nor the subfolder name is specified for the request message. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

ファイルとサブフォルダの両方が指定されていません。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

要求電文のファイルの指定，およびサブフォルダの指定を見直してください。

KDEC80088-W

A work folder is specified as the input folder in the request message. The specified subfolder name will be ignored. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, input directory path = cc....cc, subfolder name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：削除ディレクトリの絶対パス

dd....dd：サブフォルダパス

説明

要求電文の冗長な指定があります。

要求電文の入力フォルダに作業フォルダ（属性：common="false"）を指定した場合，サブフォルダとして指定されたフォルダパスは無視され，作業フォルダが削除されます。

(S)

処理を継続します。

(O)

この警告を取り除くには，要求電文のサブフォルダに空文字を指定するか，またはタグを省略してください。

KDEC80090-E

The folder specified as the subfolder in the request message cannot be deleted. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, input directory path = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：削除ディレクトリの絶対パス

説明

ファイル，または共通フォルダは削除できません。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

要求電文のサブフォルダの指定を見直してください。

KDEC80091-W

The folder specified as the subfolder in the request message does not exist. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, input directory path = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：削除ディレクトリの絶対パス

説明

ファイル，または共通フォルダは削除できません。

(S)

処理を継続します。

(O)

指定したディレクトリは存在しません。すでに削除された可能性があります。

KDEC80101-E

An attempt to compress a file has failed. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, input directory path = cc....cc, input file name = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：圧縮元ディレクトリの絶対パス

dd....dd：圧縮元ファイル名

ee....ee：例外情報

説明

ファイルの圧縮処理中に何らかのエラーが発生しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

例外情報を基に原因を取り除いてください。原因がわからない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80102-E

The compressed file already exists. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, output directory path = cc....cc, output file name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：圧縮先ディレクトリの絶対パス

dd....dd：圧縮先ファイル名

説明

ファイル操作アダプタ定義ファイルのcsc.adapter.fileOperation.compress.existFileプロパティでerrorを指定しているため，圧縮先にファイルが存在する場合は例外が発生します。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

次のどちらかの方法を実行してください。

上書き圧縮を許容する場合は，ファイル操作アダプタ定義ファイルのcsc.adapter.fileOperation.compress.existFileプロパティにoverwriteを指定する。

圧縮先に存在するファイルを退避する，または削除する。

KDEC80103-W

The specification of the input file name in the request message is duplicated. The specified input file names will be considered to be the same, and processing will continue. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, node = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ノード名

説明

要求電文に冗長な指定があります。

要求電文の入力ファイル名に重複するファイル名を指定した場合，入力ファイルを1つとみなして処理を継続します。なお，メッセージは入力ファイル名を1つとみなすたびに出力します。

(S)

処理を継続します。

(O)

この警告を取り除くには，要求電文の入力ファイルに重複しないファイル名を指定してください。

KDEC80104-E

The specification of the entry name in the request message is duplicated. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, node = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ノード名

説明

要求電文の内容に誤りがあります。

要求電文のエントリ名には，重複するエントリ名を指定できません。

エントリ名に空文字を指定した場合，同じ<input-file>要素内の入力ファイル名が設定されます。この場合も，重複して指定できません。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

要求電文のエントリ名に，重複しないエントリ名を指定してください。

KDEC80105-E

The input file exceeds the maximum size for input files. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, input directory path = cc....cc, input file name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：圧縮元ディレクトリの絶対パス

dd....dd：圧縮元ファイル名

説明

入力ファイルのサイズが，ファイル操作アダプタ実行環境プロパティファイルのcompress.inputfile.limitsizeプロパティに指定した最大入力ファイルサイズを超えているため，処理を中止しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

次のどちらかの方法を実行してください。

入力ファイルのサイズを最大入力ファイルサイズ以下にする。

最大入力ファイルサイズを入力ファイルのサイズ以上にする。

最大入力ファイルサイズは，ファイル操作アダプタ実行環境プロパティファイルのcompress.inputfile.limitsizeプロパティで指定します。

最大入力ファイルサイズを，最大値に設定した場合，無制限の扱いとなり，エラーメッセージは出力されません。

KDEC80106-E

The output file exceeds the maximum size for output files. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, input base directory path = cc....cc, input file path = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：圧縮元の共通フォルダまたは作業フォルダの絶対パス

dd....dd：圧縮元ファイルのcc....ccからの相対パスの一覧（1,024文字を超える場合，1,025文字以降を切り捨てます）

説明

出力ファイルのサイズが，ファイル操作アダプタ実行環境プロパティファイルのcompress.outputfile.limitsizeプロパティに指定した最大入力ファイルサイズを超えているため，処理を中止しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

次のどちらかの方法を実行してください。

出力ファイルが最大出力ファイルサイズ以下になるように入力ファイルを設定する。

最大出力ファイルサイズを出力ファイルのサイズ以上にする。

最大出力ファイルサイズは，ファイル操作アダプタ実行環境プロパティファイルのcompress.outputfile.limitsizeプロパティで指定します。

最大出力ファイルサイズを，最大値に設定した場合，無制限の扱いとなり，エラーメッセージは出力されません。

KDEC80107-E

A timeout occurred during compression of files. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, input base directory path = cc....cc, input file path = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：圧縮元の共通フォルダまたは作業フォルダの絶対パス

dd....dd：圧縮元ファイルのcc....ccからの相対パスの一覧（1,024文字を超える場合，1,025文字以降を切り捨てます）

説明

ファイルの圧縮に掛かった時間が，ファイル操作アダプタ実行環境プロパティファイルのcompress.timeoutプロパティに指定したタイムアウト時間を超えたため，処理を中止しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

次のどれかの方法を実行してください。

入力ファイルの数を減らし，タイムアウト時間内に圧縮が終了するようにする。

入力ファイルのサイズを減らし，タイムアウト時間内に圧縮が終了するようにする。

タイムアウト時間を延長する。

タイムアウト時間は，ファイル操作アダプタ実行環境プロパティファイルのcompress.timeoutプロパティで指定します。

KDEC80121-E

An attempt to extract a file has failed. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, input directory path = cc....cc, input file name = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：伸張元ディレクトリの絶対パス

dd....dd：伸張元ファイル名

ee....ee：例外情報

説明

ファイルの伸張処理中に何らかのエラーが発生しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

例外情報を基に原因を取り除いてください。次の原因および対処が考えられます。

入力ファイルがDEFLATE圧縮アルゴリズムで圧縮されたZIP形式のファイルでない。

入力ファイルにはDEFLATE圧縮アルゴリズムで圧縮されたZIP形式のファイルを指定してください。

入力ファイルの中にエントリが存在しない。

入力ファイルには1つ以上のエントリが格納されたZIPファイルを指定してください。

原因がわからない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80122-E

The extracted file already exists. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, output directory path = cc....cc, output file name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：伸張先ディレクトリの絶対パス

dd....dd：伸張先ファイル名

説明

ファイル操作アダプタ定義ファイルのcsc.adapter.fileOperation.extract.existFileプロパティでerrorを指定しているため，伸張先にファイルが存在する場合は例外が発生します。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

次のどちらかの方法を実行してください。

上書き伸張を許容する場合は，ファイル操作アダプタ定義ファイルのcsc.adapter.fileOperation.extract.existFileプロパティにoverwriteを指定する。

伸張先に存在するファイルを退避する，または削除する。

KDEC80123-E

The entry in the input file is invalid. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, input directory path = cc....cc, input file name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：伸張元ディレクトリの絶対パス

dd....dd：伸張元ファイル名

説明

入力ファイルの中に存在しているエントリが不正です。このファイルの伸張処理はできません。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

次の原因および対処が考えられます。

入力ファイルの中にディレクトリが存在しています。入力ファイルの中に存在するディレクトリを退避，または削除してください。

入力ファイルの中に存在しているファイルの名前が不正です。入力ファイルの中にある不正な名前のファイルを訂正してください。

KDEC80125-E

The number of files in the input file exceeds the limit. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, input directory path = cc....cc, input file name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：伸張元ディレクトリの絶対パス

dd....dd：伸張元ファイル名

説明

入力ファイルの中に存在しているファイルの数が制限を超えています。1,000以上のファイルが格納されたZIPファイルは伸張処理できません。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

入力ファイルの中に存在するファイルを退避，または削除することで，ファイル数を999以下にしてください。

KDEC80126-E

The input file exceeds the maximum size for input files. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, input directory path = cc....cc, input file name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：伸張元ディレクトリの絶対パス

dd....dd：伸張元ファイル名

説明

入力ファイルのサイズが，ファイル操作アダプタ実行環境プロパティファイルのextract.inputfile.limitsizeプロパティに指定した最大入力ファイルサイズを超えているため，処理を中止しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

次のどちらかの方法を実行してください。

入力ファイルのサイズを最大入力ファイルサイズ以下にする。

最大入力ファイルサイズを入力ファイルのサイズ以上にする。

最大入力ファイルサイズは，ファイル操作アダプタ実行環境プロパティファイルのextract.inputfile.limitsizeプロパティで指定します。

最大入力ファイルサイズを，最大値に設定した場合，無制限の扱いとなり，エラーメッセージは出力されません。

KDEC80127-E

The output file exceeds the maximum size for output files. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, input directory path = cc....cc, input file name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：伸張元ディレクトリの絶対パス

dd....dd：伸張元ファイル名

説明

出力ファイルのサイズが，ファイル操作アダプタ実行環境プロパティファイルのextract.outpufile.limitsizeプロパティに指定した最大出力ファイルサイズを超えているため，処理を中止しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

次のどちらかの方法を実行してください。

出力ファイルが最大出力ファイルサイズ以下になるように入力ファイルを設定する。

最大出力ファイルサイズを出力ファイルのサイズ以上にする。

最大出力ファイルサイズは，ファイル操作アダプタ実行環境プロパティファイルのextract.outpufile.limitsizeプロパティで指定します。

最大出力ファイルサイズを，最大値に設定した場合，無制限の扱いとなり，エラーメッセージは出力されません。

KDEC80128-E

A timeout occurred during extraction of a file. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, input directory path = cc....cc, input file name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：伸張元ディレクトリの絶対パス

dd....dd：伸張元ファイル名

説明

ファイルの伸張に掛かった時間が，ファイル操作アダプタ実行環境プロパティファイルのextract.timeoutプロパティに指定したタイムアウト時間を超えたため，処理を中止しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

次のどちらかの方法を実行してください。

入力ファイルのサイズを減らし，タイムアウト時間内に伸張が終了するようにする。

タイムアウト時間を延長する。

タイムアウト時間は，ファイル操作アダプタ実行環境プロパティファイルのextract.timeoutプロパティで指定します。

KDEC80129-E

A prefix for the output file name in the request message is not specified. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, node = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ノード名

説明

要求電文の内容に誤りがあります。

要求電文の出力フォルダに共通フォルダ（属性：common="true"）を指定した場合，出力ファイル名の接頭辞の指定が必要です。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

要求電文に出力ファイル名の接頭辞を指定してください。

KDEC80130-W

A work folder is specified for the output folder in the request message. The specified prefix for the output file name will be ignored. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, node = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ノード名

説明

要求電文に冗長な指定があります。

要求電文の出力フォルダに作業フォルダ（属性：common="false"）を指定した場合，出力ファイル名の接頭辞は無視され，自動的に決定されます。

(S)

処理を継続します。

(O)

この警告を取り除くには，要求電文の出力ファイル名の接頭辞に空文字を指定するか，またはタグを省略してください。

KDEC80131-W

A work folder is specified for the output folder in the request message. The specified output subfolder name will be ignored. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, node = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ノード名

説明

要求電文の冗長な指定があります。

要求電文の出力フォルダに作業フォルダ（属性：common="false"）を指定した場合，出力サブフォルダとして指定されたフォルダパスは無視されます。

(S)

処理を継続します。

(O)

この警告を取り除くには，要求電文の出力サブフォルダに空文字を指定するか，またはタグを省略してください。

KDEC80150-E

The input file exceeds the maximum allowable file size. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, directory path = cc....cc, file name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：入力元ディレクトリの絶対パス

dd....dd：入力ファイル名

説明

入力ファイルのサイズが，実行環境プロパティファイルのread.limitsizeプロパティに指定した最大入力ファイルサイズを超えているため，処理を中止しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

実行環境プロパティファイルまたは実行環境共通プロパティファイルのread.limitsizeの指定を見直してください。

KDEC80151-E

An error occurred during validation of the input file. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, directory path = cc....cc, file name = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：入力元ディレクトリの絶対パス

dd....dd：入力ファイル名

ee....ee：例外情報

説明

ファイル操作アダプタの応答電文のフォーマット定義に基づいて入力ファイルを検証した結果，エラーが発生しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

入力ファイルと応答電文のフォーマット定義を見直してください。

KDEC80160-E

The output file exceeds the maximum allowable file size. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, directory path = cc....cc, file name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：出力先ディレクトリの絶対パス

dd....dd：出力ファイル名

説明

出力ファイルのサイズが，実行環境プロパティファイルのwrite.limitsizeプロパティに指定した最大出力ファイルサイズを超えているため，処理を中止しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

実行環境プロパティファイルまたは実行環境共通プロパティファイルのwrite.limitsizeの指定を見直してください。

KDEC80161-E

The data cannot be output to a file, because the output path or output file name cannot be acquired. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

出力パスまたは出力ファイル名の設定が要求電文になく，実行環境プロパティファイルにも存在しないため，処理を中止しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

ヘッダ要求電文に<output-folder-name>要素，および<output-file-name>要素を指定してください。ヘッダ要求電文を指定しない場合は，実行環境プロパティファイルまたは実行環境共通プロパティファイルにwrite.output-folder-nameおよびwrite.output-file-nameを指定してください。

KDEC80162-E

An error occurred during validation of the output file.(adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, directory path = cc....cc, file name = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：出力先ディレクトリの絶対パス

dd....dd：出力ファイル名

ee....ee：例外情報

説明

ファイル操作アダプタの要求電文のフォーマット定義に基づいて出力ファイルを検証した結果，エラーが発生しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

出力ファイルと要求電文のフォーマット定義を見直してください。

KDEC80170-E

Failed to move the file. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, input directory path = cc....cc, input file name = dd....dd, output directory path = ee....ee, output file name = ff....ff, exception information = gg....gg)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：移動元ディレクトリの絶対パス

dd....dd：移動元ファイル名

ee....ee：移動先ディレクトリの絶対パス

ff....ff：移動先ファイル名

gg....gg：例外情報

説明

ファイルの移動処理中に何らかのエラーが発生しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

例外情報を基に原因を取り除いてください。原因がわからない場合はログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

次のような可能性が想定できます。

例外情報にjp.co.Hitachi.soft.csc.msg.common.filelock.exception.GeneralAccessDeniedExceptionが発生している場合は，移動元もしくは移動先にアクセスできない可能性があります。使用中ファイルの確認，移動先のアクセス権の確認を行い，再度，ファイル移動オペレーションを実行してください。

例外情報にjp.co.Hitachi.soft.csc.msg.common.filelock.exception.GeneralNoSuchFileExceptionが発生している場合は，移動元ファイルもしくは移動先の格納ディレクトリが存在しない可能性があるため，存在するかを確認してください。

KDEC80171-E

The moved file already exists. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, output directory path = cc....cc, output file name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：移動先ディレクトリの絶対パス

dd....dd：移動先ファイル名

説明

ファイル操作アダプタ定義ファイルのcsc.adapter.fileOperation.move.existFileプロパティでerrorを指定しているため，移動先にファイルが存在する場合は例外となります。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

次の方法のどちらかを実行してください。

上書き移動を許容する場合は，ファイル操作アダプタ定義ファイルのcsc.adapter.fileOperation.move.existFile プロパティにoverwrite を指定する。

移動先に存在するファイルを退避する，または削除する。

KDEC80172-E

An attempt to overwrite-move the file failed, because a subdirectory exists in the destination directory. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, output directory path = cc....cc, output file name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：移動先ディレクトリの絶対パス

dd....dd：移動先ファイル名

説明

移動先にディレクトリが存在するため，上書き移動に失敗しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

移動先に存在するディレクトリを退避，または削除してください。

KDEC80173-E

The input file to be moved does not exist. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, input directory path = cc....cc, input file name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：移動元ディレクトリの絶対パス

dd....dd：移動元ファイル名

説明

移動元のファイルが存在しないため，移動に失敗しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

移動元のファイル指定が正しいか確認してください。

KDEC80180-E

An attempt to get a list has failed. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, input path = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：一覧取得元の絶対パス

dd....dd：例外情報

説明

ファイルの一覧取得処理中に何らかのエラーが発生しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

例外情報を基に原因を取り除いてください。原因がわからない場合はログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

次のような可能性が想定できます。

例外情報にjp.co.Hitachi.soft.csc.msg.common.filelock.exception.GeneralAccessDeniedExceptionが発生している場合は，一覧参照元ディレクトリにアクセスできない可能性があるため，アクセス権を確認してください。

KDEC80181-E

The list output file already exists. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, output directory path = cc....cc, output file name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：一覧出力先ディレクトリの絶対パス

dd....dd：一覧出力先ファイル名

説明

ファイル操作アダプタ定義ファイルのcsc.adapter.fileOperation.writeList.existFileプロパティでerrorを指定しているため，一覧出力先にファイルが存在する場合は例外となります。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

次の方法のどちらかを実行してください。

上書き出力を許容する場合は，ファイル操作アダプタ定義ファイルのcsc.adapter.fileOperation.writeList.existFile プロパティにoverwrite を指定する。

一覧出力先に存在するファイルを退避する，または削除する。

KDEC80182-E

The output file exceeds the maximum size for output files. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, input path = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：一覧取得元の絶対パス

説明

出力ファイルのサイズが，ファイル操作アダプタ実行環境プロパティファイルのwriteList.outputfile.limitsizeプロパティに指定した最大出力ファイルサイズを超えているため，処理を中止しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

次の方法のどちらかを実行してください。

出力ファイルが，最大出力ファイルサイズ以下になるように，一覧取得元ディレクトリ直下のファイルを移動もしくは削除する。

最大出力ファイルサイズを，出力ファイルのサイズ以上にする（最大出力ファイルサイズは，ファイル操作アダプタ実行環境プロパティファイルのwriteList.outputfile.limitsizeプロパティに指定）。

KDEC80183-W

The file specified for the input-file-name element of the request message does not exist. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, input path = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：一覧取得元の絶対パス

説明

指定したパスにファイル・ディレクトリが存在しないため，一覧を取得できませんでした。

(S)

処理を継続します。

(O)

指定したパスにファイル・ディレクトリが存在しません。指定したパスの場所を確認してください。

KDEC80201-E

The path specified for the request message is invalid. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, node = cc....cc, attribute = dd....dd, value = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：要素名

dd....dd：属性名（ノードだけを指す場合：空文字）

ee....ee：不正と判定された値

説明

パスの指定が不正です。次のどれかが原因です。

指定したファイルの名前が「.」または「..」

指定したファイルが共通フォルダの子孫ファイルではない。

指定したディレクトリが共通フォルダのサブフォルダではない。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

要求電文に指定したパスを見直してください。

KDEC80202-E

An attempt to make the folder failed. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, directory path = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ディレクトリのパス

説明

共通フォルダのサブフォルダの作成に失敗しました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

要求電文に指定したパスを見直してください。パスの指定に問題がない場合は，作成に失敗したディレクトリの親ディレクトリの構成や状態を見直してください。

KDEC80205-E

A subfolder of a common folder does not exist. (adapter name = aa....aa, operation = bb....bb, directory path = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：サブフォルダのパス

説明

共通フォルダのサブフォルダが存在しない，またはファイルが指定されました。

(S)

ファイル操作アダプタの処理を中断します。

(O)

要求電文に指定したパスを見直してください。パスの指定に問題がない場合は，共通フォルダの構成や状態を見直してください。

2.6　KDEC80400〜KDEC80499のメッセージ

この節では，KDEC80400〜KDEC80499のメッセージについて説明しています。

KDEC80421-E

Processing will now be canceled because an error occurred during custom reception framework processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, operation name = cc....cc, RootApInfo = dd....dd, error message = ee....ee, error code = ff....ff)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：URLに指定されたオペレーション名

dd....dd：ルートアプリケーション情報

ee....ee：エラーメッセージ

ff....ff：エラーコード

説明

カスタム受付フレームワーク内の処理でエラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルおよびこのメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は，再度サービス部品呼び出し要求を実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

また，カスタム受付フレームワーク内の処理で発生したエラーにフォルト情報がある場合，そのフォルト情報（KDEC80425-W）がメッセージログファイルに出力されます。その警告メッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。

KDEC80422-E

Processing will now be canceled because an internal error occurred during custom reception framework processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, operation name = cc....cc, RootApInfo = dd....dd, exception = ee....ee, error message = ff....ff)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：URLに指定されたオペレーション名

dd....dd：ルートアプリケーション情報

ee....ee：例外名

ff....ff：例外詳細メッセージ

説明

カスタム受付フレームワーク内の処理で内部エラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80423-E

Processing will now be canceled because an error occurred during HTTP reception processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, operation name = cc....cc, RootApInfo = dd....dd, error message = ee....ee, error code = ff....ff)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：URLに指定されたオペレーション名

dd....dd：ルートアプリケーション情報

ee....ee：エラーメッセージ

ff....ff：エラーコード

説明

HTTP受付内の処理でエラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルおよびこのメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は，再度サービス部品呼び出し要求を実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80424-E

Processing will now be canceled because an internal error occurred during HTTP reception processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, operation name = cc....cc, RootApInfo = dd....dd, exception = ee....ee, error message = ff....ff)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：URLに指定されたオペレーション名

dd....dd：ルートアプリケーション情報

ee....ee：例外名

ff....ff：例外詳細メッセージ

説明

HTTP受付内の処理で内部エラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80425-W

This message contains fault information for the error that occurred in custom reception framework processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, operation name = cc....cc, RootApInfo = dd....dd, process instance ID = ee....ee, fault code = ff....ff, fault string = gg....gg, fault actor = hh....hh, fault name = ii....ii)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：URLに指定されたオペレーション名

dd....dd：ルートアプリケーション情報

ee....ee：プロセスインスタンスID

ff....ff：FaultCode情報

gg....gg：FaultString情報

hh....hh：FaultActor情報

ii....ii：フォルト名（例外名）

説明

カスタム受付フレームワーク内の処理で発生したエラーのフォルト情報です。

(S)

処理を中断します。

(O)

このメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は，プロセスを再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80426-I

HTTP reception has been initialized. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

説明

HTTP受付が初期化されました。

(S)

処理を継続します。

KDEC80427-E

Processing will now be canceled because the initialization of HTTP reception failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, exception = cc....cc, error message = dd....dd)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：例外名

dd....dd：例外詳細メッセージ

説明

HTTP受付の初期化に失敗したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は，プロセスを再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80428-E

Asynchronous communication is not supported. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, operation name = cc....cc)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リポジトリに指定されたオペレーション名

説明

非同期通信はサポートされていません。

(S)

処理を中断します。

(O)

開発環境で， HTTP受付のオペレーション情報設定項目の通信モデルを同期にし，再度ビジネスプロセスをパッケージングしてください。

KDEC80429-E

An attempt to read the definition file failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, file name = cc....cc, exception = dd....dd, error message = ee....ee)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：ファイル名

dd....dd：例外名

ee....ee：例外詳細メッセージ

説明

定義ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

HTTP受付定義ファイルの指定を確認してください。ee....eeに"Response Header Definition file is not found"が表示された場合，HTTP受付定義ファイルのプロパティ（httprecp.response.header.filename）にファイル名が正しく指定されているか，および，それに相当するファイルがHTTP受付の独自定義ファイルに存在しているか確認してください。

KDEC80430-I

Default values will be used for the HTTP reception properties because no HTTP reception definition file has been specified. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, file name = cc....cc)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：ファイル名

説明

HTTP受付定義ファイルが指定されていないため，HTTP受付のプロパティにデフォルト値が使用されます。

(S)

処理を継続します。

(O)

必要な場合は，HTTP受付定義ファイルをHTTP受付に設定してください。

KDEC80431-E

One or more property values specified in the HTTP reception definition file are invalid. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, file name = cc....cc, key name = dd....dd, specified value = ee....ee)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：ファイル名

dd....dd：キー名称

ee....ee：指定値

説明

HTTP受付定義ファイルに指定されたプロパティが不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

HTTP受付定義ファイルに指定したキー名称と値の組み合わせが正しいかを確認してください。

KDEC80432-W

An attempt to close the definition file failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, file name = cc....cc, exception = dd....dd, error message = ee....ee)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：ファイル名

dd....dd：例外名

ee....ee：例外詳細メッセージ

説明

定義ファイルのクローズに失敗しました。

(S)

処理を継続します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80435-E

An error occurred in transaction startup processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, operation name = cc....cc, RootApInfo = dd....dd, exception = ee....ee, error message = ff....ff, request path = gg....gg)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：URLに指定されたオペレーション名，またはHTTPメソッドに指定されたオペレーション名

dd....dd：ルートアプリケーション情報

ee....ee：例外名

ff....ff：例外詳細メッセージ

gg....gg：URLに指定された次のどちらかのリクエストパス

"/コンテキストルート/オペレーション名/リクエストパラメタ"

"/コンテキストルート/リクエストパラメタ"

説明

トランザクションの開始処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は，プロセスを再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80436-E

An error occurred in transaction aa....aa processing. (reception name = bb....bb, reception ID = cc....cc, operation name = dd....dd, RootApInfo = ee....ee, exception = ff....ff, error message = gg....gg, request path = hh....hh)

aa....aa：committedまたはrolled back

bb....bb：受付名

cc....cc：受付ID

dd....dd：URLに指定されたオペレーション名，またはHTTPメソッドに指定されたオペレーション名

ee....ee：ルートアプリケーション情報

ff....ff：例外名

gg....gg：例外詳細メッセージ

hh....hh：URLに指定された次のどちらかのリクエストパス

"/コンテキストルート/オペレーション名/リクエストパラメタ"

"/コンテキストルート/リクエストパラメタ"

説明

トランザクションのコミットまたはロールバック処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は，プロセスを再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80438-E

An unsupported HTTP method was specified. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, operation name = cc....cc, method name = dd....dd)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：URLに指定されたオペレーション名

dd....dd：HTTPメソッド名

説明

サポートされていないHTTPメソッドが指定されました。

(S)

処理を中断します。

(O)

リクエストラインのHTTPメソッドに，GET，POST，HEAD，PUT，DELETE，またはOPTIONSを指定しているか確認してください。

KDEC80439-E

An operation name specified in the URL is blank or does not match with any of the HTTP reception operation names. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, request path = cc....cc)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：URLに指定されたリクエストパス（"/コンテキストルート/オペレーション名/リクエストパラメタ"）

説明

URLで指定されたオペレーション名が，HTTP受付のオペレーション名と一致しません。

(S)

処理を中断します。

(O)

URLで指定したオペレーション名がHTTP受付のオペレーション名と一致しているか確認してください。

KDEC80440-E

The request contains invalid XML characters. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, invalid string = cc....cc)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：無効な文字列

説明

リクエストに無効なXML文字が含まれています。

(S)

処理を中断します。

(O)

クエリ文字列とボディ（キー部分）の両方または一方にNCName文字が含まれていないことを確認してください。

KDEC80441-E

The (lower case) msg key is not specified in the HTTP request. For Pass-through mode, specify a msg key. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

説明

HTTPリクエストにmsgキーが見つからなかったため，処理を中断しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

パススルーモードを使用する場合，少なくとも1つのmsgキーをリクエストパラメタに指定してください。また，msgキーはすべて小文字で指定してください。

KDEC80442-E

An error occurred while decoding the URL or HTTP request message body. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, specified encoding = cc....cc)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：指定されたエンコード

説明

URLまたはHTTPリクエストボディのデコードでエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

HTTPリクエストのContent-Typeヘッダにcharsetパラメタが正しく指定されているかを確認してください。HTTPリクエストのContent-Typeヘッダにcharsetパラメタが指定されていない場合，HTTP受付定義ファイルで正しく指定されているか確認してください。

KDEC80443-E

An error occurred while analyzing the HTTP aa....aa. (reception name = bb....bb, reception ID = cc....cc, exception = dd....dd, error message = ee....ee)

aa....aa：headerまたはbody

bb....bb：受付名

cc....cc：受付ID

dd....dd：例外名

ee....ee：例外詳細メッセージ

説明

HTTPヘッダまたはHTTPボディの処理中にエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ビジネスプロセスから渡されたヘッダまたはボディが無効であるおそれがあります。エラーメッセージを参照し，障害要因を取り除いてください。

KDEC80444-E

An error occurred while encoding the response message. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, specified encoding = cc....cc)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：指定されたエンコード

説明

HTTPレスポンスのエンコードでエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

HTTPレスポンスをエンコードするために適切なエンコード形式が指定されたかどうか確認してください。

KDEC80445-E

Status codes returned by the business process can be only 3 digits. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, operation name = cc....cc, specified value = dd....dd)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：URLに指定されたオペレーション名

dd....dd：ステータスコードの値

説明

ビジネスプロセスから返されるステータスコードは，3桁の数字である必要があります。

(S)

処理を中断します。

(O)

ビジネスプロセスから3桁の数字のステータスコードを返していることを確認してください。

KDEC80450-E

Creation of a temporary folder failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, service name = cc....cc, RootApInfo = dd....dd, folder path = ee....ee)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：サービス名

dd....dd：ルートアプリケーション情報

ee....ee：一時ファイル保存用フォルダのパス

説明

一時ファイル保存用フォルダの作成に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージ中のフォルダのパスにディレクトリが作成できない原因を取り除き，再度HTTP受付を開始してください。

KDEC80452-E

No work folder root folder exists. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, Request ID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, root path = gg....gg)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：作業フォルダのルートパス

説明

作業フォルダのルートフォルダが存在しません。

(S)

処理を中断します。

(O)

作業フォルダのルートフォルダを作成し，再度実行してください。

KDEC80453-E

An attempt to create a work folder has failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, Request ID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, work folder path = gg....gg)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：作業フォルダのパス

説明

作業フォルダの生成に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージ中に表示されている作業フォルダのパスにディレクトリを作成できない要因を取り除き，再度実行してください。

KDEC80454-E

The reception or analysis of multipart data in an HTTP request message failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, service name = cc....cc, operation name = dd....dd, RootApInfo = ee....ee, exception = ff....ff, error message = gg....gg)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：サービス名

dd....dd：サービスオペレーション名

ee....ee：ルートアプリケーション情報

ff....ff：例外名

gg....gg：例外詳細メッセージ

説明

HTTPリクエストメッセージのマルチパートデータの受信または解析に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

障害の要因を取り除き，再度実行してください。

KDEC80455-E

The httprecp.pass-through.parameter-use property specified in the HTTP-reception properties file is invalid. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, value = cc....cc)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：指定値

説明

HTTP受付定義ファイルのhttprecp.pass-through.parameter-useプロパティの指定が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

バイナリモードを使用する場合，httprecp.pass-through.parameter-useプロパティにfalseを指定してください。

KDEC80456-E

The operation name specified by the HTTP method does not match any of the HTTP reception operation names. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, HTTP method = cc....cc)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：HTTPメソッド

説明

HTTPメソッドがHTTP受付のオペレーション名と一致しません。

(S)

処理を中断します。

(O)

HTTPメソッドがHTTP受付のオペレーション名と一致しているか確認してください。

KDEC80457-E

An attempt to create an intermediary file has failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, Request ID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, intermediate file path = gg....gg, exception = hh....hh, error message = ii....ii)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：中間ファイルのパス

hh....hh：例外名

ii....ii：例外詳細メッセージ

説明

中間ファイルの作成に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

障害の要因を取り除き，再度実行してください。

KDEC80458-E

Reading of the intermediate file failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, Request ID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, intermediate file path = gg....gg, exception = hh....hh, error message = ii....ii)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：中間ファイルのパス

hh....hh：例外名

ii....ii：例外詳細メッセージ

説明

中間ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

障害の要因を取り除き，再度実行してください。

KDEC80459-W

An attempt to delete a work folder has failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, Request ID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, work folder path = gg....gg, exception = hh....hh, error message = ii....ii)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：作業フォルダのパス

hh....hh：例外名

ii....ii：例外詳細メッセージ

説明

作業フォルダの削除に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

メッセージ中に表示されている作業フォルダのパスのディレクトリを削除できない要因を取り除き，運用コマンドを使用して作業フォルダを削除してください。

2.7　KDEC80500〜KDEC80999のメッセージ

この節では，KDEC80500〜KDEC80999のメッセージについて説明しています。

KDEC80500-I

The Mail Adapter has started. (version = aa....aa, adapter name = bb....bb)

aa....aa：メールアダプタのバージョン情報

bb....bb：アダプタ名

説明

メールアダプタが起動しました。

(S)

処理を続行します。

KDEC80501-E

An attempt to start the Mail Adapter has failed. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

メールアダプタの起動に失敗しました。

(S)

メールアダプタの起動処理を停止します。

(O)

直前に出力されたメッセージに従って原因を取り除いてください。

KDEC80502-E

An internal error occurred while the Mail Adapter was starting. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

メールアダプタの呼び出し時に例外が発生しました。

(S)

メールアダプタの起動処理を停止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80522-E

The runtime environment properties file does not exist. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：メールアダプタ実行環境プロパティファイル名

説明

メールアダプタ実行環境プロパティファイルが存在しません。

(S)

メールアダプタの起動処理を停止します。

(O)

メールアダプタ実行環境プロパティファイルが存在しているか確認してください。そのあと，メールアダプタを再起動してください。

KDEC80523-E

The runtime environment properties file cannot be accessed. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：メールアダプタ実行環境プロパティファイル名

cc....cc：例外情報

説明

メールアダプタ実行環境プロパティファイルにアクセスできません。

(S)

メールアダプタの起動処理を停止します。

(O)

メールアダプタ実行環境プロパティファイルに適切なアクセス権を設定してください。そのあと，メールアダプタを再起動してください。

KDEC80524-W

An attempt to close the runtime environment properties file has failed. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：メールアダプタ実行環境プロパティファイル名

cc....cc：例外情報

説明

メールアダプタ実行環境プロパティファイルのクローズ中に例外が発生しました。

(S)

処理を続行し，次のメッセージを出力します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80525-E

The property shown for the key name in the definition file does not exist. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, key name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：定義ファイル名

cc....cc：キー名

説明

定義ファイルに，キー名に示したプロパティが存在しません。

(S)

メールアダプタの起動処理を停止します。

(O)

定義ファイルに指定した内容を見直して，指定する必要のあるプロパティをすべて定義しているかどうかを確認してください。

KDEC80535-E

One or more property values in the runtime environment properties file are invalid. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, key name = cc....cc, specified value = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：メールアダプタ実行環境プロパティファイル名

cc....cc：キー名

dd....dd：指定値

説明

メールアダプタ実行環境プロパティファイルに指定したキーの値が不正です。

(S)

メールアダプタの起動処理を停止します。

(O)

メールアダプタ実行環境プロパティファイルに指定したキーの値が正しいかどうかを確認して，メールアダプタを再起動してください。

KDEC80536-E

One or more property specified in the runtime environment properties file has no value. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, key name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：メールアダプタ実行環境プロパティファイル名

cc....cc：キー名

説明

メールアダプタ実行環境プロパティファイルに指定したプロパティ値が空です。

(S)

メールアダプタの起動処理を停止します。

(O)

プロパティ値が存在し，かつ値が空白文字または空の文字列でないかどうかを確認してください。

KDEC80537-E

A path specified in the runtime environment properties file does not exist. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, key name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：メールアダプタ実行環境プロパティファイル名

cc....cc：キー名

説明

メールアダプタ実行環境プロパティファイルに指定したファイルパスが存在しません。

(S)

メールアダプタの起動処理を停止します。

(O)

メールアダプタ実行環境プロパティファイルのキー名で指定したパスが正しいかどうかを確認してください。

KDEC80540-W

An attempt to close the definition file has failed. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：ファイル名

cc....cc：例外情報

説明

定義ファイルのクローズ中に例外が発生しました。

(S)

処理を続行し，次のメッセージを出力します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80544-E

An I/O error occurred during a file access. (adapter name = aa....aa, file path = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：ファイルパス

cc....cc：例外情報

説明

ファイルアクセス中にI/Oエラーが発生しました。

(S)

メールアダプタの起動処理を停止します。

(O)

ファイルに適切なアクセス権が与えられているか確認してください。

KDEC80545-E

The password specified for the definition file cannot be decoded. (adapter name = aa....aa, definition file path = bb....bb, key name = cc....cc, specified value = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：定義ファイルパス

cc....cc：キー名

dd....dd：指定値

説明

定義ファイルに指定したパスワードをデコードできません。

(S)

メールアダプタの起動処理を停止します。

(O)

パスワードが適切か確認してください。

KDEC80546-E

A symbolic link file cannot be specified for the file. (adapter name = aa....aa, key name = bb....bb, file path = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：キー名

cc....cc：ファイルパス

説明

シンボリックリンクのファイルは指定できません。

(S)

処理を停止します。

(O)

シンボリックリンク以外のファイルを設定してください。

KDEC80548-E

An invalid key is specified in the runtime environment properties file. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, key name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：ファイル名

cc....cc：キー名

説明

メールアダプタ実行環境プロパティファイルに指定したキーが不正です。

(S)

処理を停止します。

(O)

メールアダプタ実行環境プロパティファイルに有効なキーを指定してください。

KDEC80621-E

The message log file was not found.

説明

メッセージログファイルが存在しません。

(S)

メールアダプタの起動処理を停止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80622-E

An attempt to initialize the message log has failed. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

メッセージログの初期化に失敗しました。

(S)

メールアダプタの起動処理を停止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80623-W

An attempt to initialize the maintenance log has failed. (adapter name = aa....aa, prefix string of output file = bb....bb, number of output files = cc....cc, size of output files = dd....dd, error message = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：初期化時に使用したパラメタ（<出力先ディレクトリ>¥mtdtrace）

cc....cc：初期化時に使用したパラメタ（出力ファイル数）

dd....dd：初期化時に使用したパラメタ（出力ファイルサイズ）

ee....ee：エラーメッセージ

説明

メンテナンスログの初期化に失敗しました。

(S)

処理を続行し，次のメッセージを出力します。

(O)

エラーメッセージを確認してメールアダプタ実行環境プロパティファイルを修正したあと，メールアダプタを再起動してください。それでも問題が解決しない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80624-W

The default value of the maintenance log output path will be used. (adapter name = aa....aa, default value = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：デフォルト値

説明

メンテナンスログの出力先ディレクトリにデフォルト値を使用します。

(S)

デフォルトの出力先ディレクトリにトレースを出力し，処理を続行します。

(O)

メールアダプタ実行環境プロパティファイルに指定したメンテナンスログの出力先ディレクトリが存在するか確認してください。

KDEC80625-E

Maintenance log information cannot be output because the default maintenance log output location could not be acquired. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

メンテナンスログの出力先ディレクトリのデフォルト値を取得できないため，メンテナンスログ情報を出力できません。

(S)

メールアダプタの起動処理を停止します。

(O)

メンテナンスログのデフォルトの出力先パスが存在するかどうか確認してください。

KDEC80626-W

An attempt to initialize the stack trace log has failed. (adapter name = aa....aa, prefix string of output file = bb....bb, number of output files = cc....cc, size of output files = dd....dd, error message = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：初期化時に使用したパラメタ（<出力先ディレクトリ>¥mtdtrace）

cc....cc：初期化時に使用したパラメタ（出力ファイル数）

dd....dd：初期化時に使用したパラメタ（出力ファイルサイズ）

ee....ee：エラーメッセージ

説明

例外ログの初期化に失敗しました。

(S)

次に出力されるメッセージに従います。

(O)

障害要因がパラメタの不正であった場合は，メールアダプタ実行環境プロパティファイルを修正し，再度メールアダプタを開始してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80627-W

The default value of the stack trace log output path will be used. (adapter name = aa....aa, default value = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：デフォルト値

説明

例外ログの出力パスにデフォルト値を仮定します。

(S)

デフォルトの出力先にトレースを出力し，処理を継続します。

(O)

メールアダプタ実行環境プロパティファイルに指定したトレースの出力パスが存在するか確認してください。または，このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEC80628-E

Stack trace log information cannot be output because the default stack trace log output location could not be acquired. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

デフォルトの例外ログ出力先を取得できないため，トレースが出力できません。

(S)

メールアダプタの開始処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEC80651-I

The Mail Adapter has stopped. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

メールアダプタが停止しました。

(S)

処理を終了します。

KDEC80672-W

An attempt to end the method trace has failed. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, error message = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：エラー発生メソッド名

cc....cc：エラーメッセージ

説明

メソッドトレースの停止中に例外が発生しました。

(S)

処理を続行し，次のメッセージを出力します。

(O)

エラーメッセージを確認して，操作上の問題を確認してください。また，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80673-W

An attempt to end the stack trace has failed. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, error message = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：エラー発生メソッド名

cc....cc：エラーメッセージ

説明

例外ログの終了処理に失敗しました。

(S)

終了処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80701-E

An unsupported operation was specified. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

サポートしていないオペレーションが指定されました。

(S)

処理を停止します。

(O)

メールアダプタに対応するオペレーションを指定して，サービス呼び出し要求を再度実行してください。

KDEC80702-E

An unsupported message format was specified. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, message type = cc....cc, message format = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：メッセージ種別

REQUEST：要求電文

RESPONSE：応答電文

dd....dd：メッセージ形式

UNKNOWN：判断不能

BINARY：バイナリ形式

説明

サポートしていない電文フォーマットの形式が指定されました。

(S)

処理を停止します。

(O)

メールアダプタに対応する電文形式（XML）を指定して，サービス呼び出し要求を再度実行してください。

KDEC80703-E

An attempt to acquire a request message has failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

要求電文の取得に失敗しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

例外情報を保存して，保守員に連絡してください。

KDEC80704-E

Tags necessary for the request message do not exist. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, tag name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：タグ名

説明

要求電文に必要なタグが存在しません。

(S)

処理を停止します。

(O)

指定されたタグ名が要求電文に存在するかどうか，または要求電文のタグに対応する情報がメールアダプタ実行環境プロパティファイルに存在しているか見直してください。そのあと，サービス呼び出し要求を再度実行してください。

KDEC80705-E

Sub tags necessary for the tag in the request message do not exist. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, tag name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：親タグ名

説明

要求電文のタグに必要な子タグが存在しません。

(S)

処理を停止します。

(O)

指定されたタグ名が要求電文に存在するかどうか，または要求電文のタグに対応する情報がメールアダプタ実行環境プロパティファイルに存在しているか見直してください。そのあと，サービス呼び出し要求を再度実行してください。

KDEC80706-E

The common attribute is not set for the tag of the request message. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, tag name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：タグ名

説明

要求電文のタグにcommon属性が設定されていません。

(S)

処理を停止します。

(O)

要求電文の指定されたタグにcommon属性が存在するかどうか確認してください。

KDEC80707-E

The common attribute set for the tag of the request message is invalid. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, specified value = cc....cc, tag name = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：指定値

dd....dd：タグ名

説明

要求電文のタグのcommon属性に指定した値が不正です。

(S)

処理を停止します。

(O)

要求電文のタグのcommon属性にtrueまたはfalseが指定されているか確認してください。

KDEC80708-E

One or more tags specified in the request message are invalid. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, tag name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：タグ名

説明

要求電文に指定したタグが不正です。

(S)

処理を停止します。

(O)

例外情報に従ってXMLファイルの構文を見直し，サービス呼び出し要求を再度実行してください。

KDEC80709-E

Tag specified in the request message should not contain blank value. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, tag name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：タグ名

説明

要求電文に指定したタグに空の値が含まれています。

(S)

処理を停止します。

(O)

タグが存在し，かつ値が空白文字または空の文字列でないかどうかを確認してください。

KDEC80710-E

An invalid value was specified for the tag. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, tag name = cc....cc, specified value = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：タグ名

dd....dd：指定値

説明

タグに不正な値が含まれています。

(S)

処理を停止します。

(O)

タグに有効な値が設定されているかどうかを確認してください。

KDEC80711-E

The path specified in the request message does not exist. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file path = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイルパス

説明

要求電文に指定されたパスが存在しません。

(S)

処理を停止します。

(O)

指定したパスが存在するか確認してください。パスが存在する場合は，アクセス権があるか確認してください。

KDEC80712-E

A symbolic link file cannot be specified for the file. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, tag name = cc....cc, file path = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：タグ名

dd....dd：ファイルパス

説明

要求電文には，シンボリックリンクのファイルを指定できません。

(S)

処理を停止します。

(O)

要求電文の添付ファイルにはシンボリックリンクではないファイルを指定してください。

KDEC80720-E

At least one email address must be specified in any of To, Cc or Bcc fields. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

宛先に電子メールアドレスが1つも指定されていません。

(S)

処理を停止します。

(O)

次のフィールドのうち，どれか1つには少なくとも1つの電子メールアドレスを指定してください。

TOフィールド

CCフィールド

BCCフィールド

KDEC80721-E

Size of the mail is too large. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, permissible limit = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：許容されたメール本文の最大サイズ

説明

メール本文のサイズが大き過ぎます。

(S)

処理を停止します。

(O)

メール本文のサイズが，許容された範囲を超えていないかどうか確認してください。

KDEC80726-W

The subject is too long, and will be shortened. The limit is aa....aa characters. (adapter name = bb....bb, operation name = cc....cc)

aa....aa：最大文字数

bb....bb：アダプタ名

cc....cc：オペレーション名

説明

主題の長さが指定できる範囲を超えているため，最大文字数を超えた文字が切り落とされます。

(S)

処理を続行します。

(O)

主題の長さは，メールアダプタ実行環境プロパティファイルで設定した最大文字数を超えないようにしてください。

KDEC80730-W

A aa....aa was not specified for the mail. The mail will be sent without a aa....aa. (adapter name = bb....bb, operation name = cc....cc)

aa....aa：主題または本文

bb....bb：アダプタ名

cc....cc：オペレーション名

説明

メールに主題または本文が設定されていません。主題または本文なしでメールを送信します。

(S)

処理を続行します。

(O)

メールに主題および本文を指定してください。

KDEC80731-E

No request ID has been specified in the request message. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

要求電文にリクエストIDが指定されていません。

(S)

処理を停止します。

(O)

リクエストIDを指定してください。

KDEC80733-E

The total number of mail addresses exceeds the maximum number specified in the property file. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, maximum number of mail addresses allowed = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：許容された最大アドレス数

説明

メールアドレスの総数がプロパティファイルに指定した最大アドレス数を超えています。

(S)

処理を停止します。

(O)

TO，CC，およびBCCフィールドに指定するメールアドレスの総数は，メールアダプタ実行環境プロパティファイルのmailadp.addr.count.maxキーで指定した値以内にしてください。

KDEC80734-E

The number of attachments exceeds the maximum number per mail specified in the property file. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, maximum number of attachments allowed = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：許容された最大添付ファイル数

説明

添付ファイル数がプロパティファイルに指定した1メール当たりの最大添付ファイル数を超えています。

(S)

処理を停止します。

(O)

1メール当たりの添付ファイル数は，メールアダプタ実行環境プロパティファイルのmailadp.max.attach.count.per.mailキーで指定した値以内にしてください。

KDEC80735-E

Common folder not found. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, folder path = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：フォルダパス

説明

共通フォルダが見つかりません。

(S)

処理を停止します。

(O)

要求電文に指定した共通フォルダが存在するか確認してください。

KDEC80736-E

Work folder not found. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, folder path = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：フォルダパス

説明

作業フォルダが見つかりません。

(S)

処理を停止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80801-E

An internal error occurred during Mail processing. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

メール送信中に例外が発生しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80802-E

Creation of a response message failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

応答電文の生成に失敗しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

例外情報を保存して，保守員に連絡してください。

KDEC80806-I

Mail will now be sent. (adapter name = aa....aa, host name = bb....bb, port number = cc....cc, body file path = dd....dd, attachments file path = ee....ee, account definition file path = ff....ff, mail header file path = gg....gg, mail format = hh....hh, encoding = ii....ii, authentication type = jj....jj, username = kk....kk, password = ll....ll)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：ホスト名

cc....cc：ポート番号

dd....dd：本文ファイルパス

ee....ee：添付ファイルパス

添付ファイルが複数の場合，コンマ（,）区切りで出力されます。

ff....ff：メールアダプタアカウント定義ファイルパス

gg....gg：メールヘッダ定義ファイルパス

hh....hh：メール形式

ii....ii：エンコーディング

jj....jj：認証種別

kk....kk：ユーザ名

ll....ll：パスワード

説明

メールを送信します。

(S)

処理を続行します。

KDEC80807-I

The mail was successfully sent. (adapter name = aa....aa, message-id = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：メッセージID

説明

メールは正常に送信されました。

(S)

処理を続行します。

KDEC80809-E

The mail could not be send. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, message = cc....cc, error cause = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：メッセージ

dd....dd：エラー要因

説明

メールの送信に失敗しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

エラー要因に出力されたメッセージに従ってエラーを取り除いてください。

エラー要因がjavax.mail.AuthenticationFailedExceptionの場合は，次のことを確認してください。

指定したユーザ名が正しいか。

指定したユーザ名がメールアダプタアカウント定義ファイルに定義されているか。

メールサーバ上の認証設定が正しいか。

要求電文またはメールアダプタ実行環境プロパティファイルでSMTPS接続を設定している場合は，エラー要因であるjavax.mail.MessagingExceptionのメッセージを確認してください。また，次のことを確認してください。

STARTTLSを使用しないSMTPS接続でSMTPの送信ポートに接続していないか。

STARTTLSがサポートされていないSMTPサーバに対し，STARTTLSを使用したSMTPS接続をしていないか。

STARTTLSを使用するSMTPS接続でSMTPSの送信ポートに接続していないか。

KDEC80810-E

Asynchronous communication is not supported. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

非同期通信はサポートしていません。

(S)

処理を停止します。

(O)

開発環境のサービスアダプタ定義画面で，［オペレーション情報］の［通信モデル］に「同期」を設定し，メールアダプタをパッケージングして再度実行してください。

KDEC80812-E

An error occurred during lock process of file. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：ファイル名

説明

ファイルの処理中にエラーが発生しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

ファイル取得時のタイムアウト値が十分かどうかを見直してください。

KDEC80813-E

The attachment size exceeds the maximum size of file attachments specified in the property file. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, attach file name = cc....cc, maximum size of attachment allowed = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：添付ファイル名

dd....dd：許容された添付ファイルの最大サイズ

説明

添付ファイルのサイズがプロパティファイルに指定した添付ファイルの最大値を超えています。

(S)

処理を停止します。

(O)

1つ当たりの添付ファイルのサイズは，メールアダプタ実行環境プロパティファイルのmailadp.attach.file.sizeキーで指定した値以内にしてください。

KDEC80814-E

A memory shortage occurred. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, method name = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：内部メソッド名

dd....dd：例外情報

説明

メモリ不足が発生しました。

(S)

エラーメッセージを出力して処理を停止します。

(O)

メモリ使用量を増やして再度実行してください。

KDEC80815-E

An invalid mail header was specified. An empty string or null cannot be set for the mail header key or value. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：メソッド名

説明

メールヘッダの指定が不正です。メールヘッダのキーおよび値にNullまたは空文字は使用できません。

(S)

処理を停止します。

(O)

メールヘッダのキーおよび値に指定した部分がNullや空文字になっていないか確認してください。

KDEC80816-E

Incorrect email address specified. (adapter name = aa....aa, key name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：キー名／タグ名

説明

電子メールアドレスの指定が不正です。

(S)

処理を停止します。

(O)

キー名／タグ名に指定した電子メールアドレスが有効かどうか確認してください。

KDEC80817-E

Incorrect email address specified. (adapter name = aa....aa, key name = bb....bb, specified value = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：キー名／タグ名

cc....cc：不正な電子メールアドレス

説明

電子メールアドレスの指定が不正です。

(S)

処理を停止します。

(O)

キー名／タグ名に指定した電子メールアドレスが有効かどうか確認してください。

KDEC80851-I

csmmailaddusr will now start.

説明

csmmailaddusrコマンドを開始します。

(S)

処理を続行します。

KDEC80852-I

csmmaildelusr will now start.

説明

csmmaildelusrコマンドを開始します。

(S)

処理を続行します。

KDEC80853-I

csmmaillsusr will now start.

説明

csmmaillsusrコマンドを開始します。

(S)

処理を続行します。

KDEC80854-I

The user account will now be registered. (username = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

-userinfofileオプションを使用している場合，空文字が表示されます。

説明

ユーザ情報を登録します。

(S)

処理を続行します。

KDEC80855-I

The user account will now be updated. (username = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

-userinfofileオプションを使用している場合，空文字が表示されます。

説明

ユーザ情報を更新します。

(S)

処理を続行します。

KDEC80856-I

The user account will now be deleted. (username = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

説明

ユーザ情報を削除します。

(S)

処理を続行します。

KDEC80857-I

csmmailaddusr ended normally.

説明

csmmailaddusrコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KDEC80858-I

csmmaildelusr ended normally.

説明

csmmaildelusrコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KDEC80859-I

csmmaillsusr ended normally.

説明

csmmaillsusrコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KDEC80860-I

Usage:

csmmailaddusr [-h] {-userinfofile <User Information Specification File Path> | -user <UserID> -pass <Password>} [-r] -f <Account Definition File Path>

説明

csmmailaddusrコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KDEC80861-I

Usage:

csmmaildelusr [-h] -user <UserID> -f <Account Definition File Path>

説明

csmmaildelusrコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KDEC80862-I

Usage:

csmmaillsusr [-h] -f <Account Definition File Path>

説明

csmmaillsusrコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KDEC80863-E

The command argument syntax is invalid. (command argument = aa....aa)

aa....aa：不正な引数

説明

コマンド引数の構文が不正です。

(S)

処理を停止します。

(O)

コマンドの使用方法を確認してコマンド引数を見直してください。

KDEC80864-E

Updating of the account definition file failed because it is already being updated by another command.

説明

すでにほかのコマンドによって更新されたため，メールアダプタアカウント定義ファイルの更新に失敗しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

csmmaillsusrコマンドで現在のメールアダプタアカウント定義ファイルの内容を確認して，必要に応じてcsmmailaddusrコマンドまたはcsmmaildelusrコマンドを再度実行してください。

KDEC80865-E

A memory shortage occurred.

説明

メモリ不足が発生しました。

(S)

エラーメッセージを出力して処理を停止します。

(O)

メモリ使用量を増やして再度実行してください。

KDEC80866-E

An unexpected exception occurred. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

予期しない例外が発生しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80867-E

An attempt to access the account definition file failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

メールアダプタアカウント定義ファイルへのアクセスに失敗しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

詳細情報に従って原因を取り除き，再実行してください。

KDEC80868-E

An attempt to register account information failed because the information already exists. (username = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

説明

同一のユーザ情報がすでに存在しているため，ユーザ情報の登録に失敗しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

csmmaillsusrコマンドでメールアダプタアカウント定義ファイルの内容を確認し，正しいユーザ名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KDEC80869-E

An attempt to update account information that does not exist failed. (username = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

説明

存在しないユーザ情報を更新しようとしました。

(S)

処理を停止します。

(O)

csmmaillsusrコマンドでメールアダプタアカウント定義ファイルの内容を確認し，正しいユーザ名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KDEC80870-E

An attempt to delete account information that does not exist failed. (username = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

説明

存在しないユーザ情報を削除しようとしました。

(S)

処理を停止します。

(O)

csmmaillsusrコマンドでメールアダプタアカウント定義ファイルの内容を確認し，正しいユーザ名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KDEC80871-E

One or more prohibited characters were specified. (command argument = aa....aa)

aa....aa：不正な引数

説明

コマンドの引数に使用できない文字が指定されています。

(S)

処理を停止します。

(O)

コマンドの書式を確認してください。

KDEC80873-E

csmmailaddusr ended abnormally.

説明

csmmailaddusrコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

このメッセージ以前に出力されているエラー情報を参照してください。

KDEC80874-E

csmmaildelusr ended abnormally.

説明

csmmaildelusrコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

このメッセージ以前に出力されているエラー情報を参照してください。

KDEC80875-E

csmmaillsusr ended abnormally.

説明

csmmaillsusrコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

このメッセージ以前に出力されているエラー情報を参照してください。

KDEC80876-E

The properties file does not exist. (file name = aa....aa)

aa....aa：メールアダプタコマンド定義ファイル名

説明

メールアダプタコマンド定義ファイルが存在しません。

(S)

処理を停止します。

(O)

メールアダプタコマンド定義ファイルが存在しているか確認してください。そのあと，コマンドを再実行してください。

KDEC80877-E

The properties file cannot be accessed. (file name = aa....aa, exception information = bb....bb)

aa....aa：メールアダプタコマンド定義ファイル名

bb....bb：例外情報

説明

プロパティファイルにアクセスできません。

(S)

処理を停止します。

(O)

メールアダプタの定義ファイルへアクセスできるよう適切なアクセス権を設定してください。そのあと，メールアダプタを再起動してください。

KDEC80878-W

An attempt to close the properties file has failed. (file name = aa....aa, exception information = bb....bb)

aa....aa：メールアダプタコマンド定義ファイル名

bb....bb：例外情報

説明

プロパティファイルのクローズ中に例外が発生しました。

(S)

処理を続行し，次のメッセージを出力します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80879-E

An invalid value was specified in the property file. (file name = aa....aa, key name = bb....bb, specified value = cc....cc)

aa....aa：メールアダプタコマンド定義ファイル名

bb....bb：キー名

cc....cc：指定値

説明

プロパティファイルに不正な値が指定されています。

(S)

処理を停止します。

(O)

プロパティファイルのすべてのキーに有効な値が設定されているかどうか確認してください。

KDEC80882-E

An error occurred while outputting information to the Command Message log. (method name = aa....aa, error cause = bb....bb)

aa....aa：トレース共通ライブラリのメソッド名

bb....bb：トレース共通ライブラリを持つ詳細メッセージ

説明

コマンドメッセージログの出力中にエラーが発生しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

エラーの原因が操作上の問題でないかどうか確認してください。また，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80883-E

An attempt to initialize the Command Message log has failed. (file name = aa....aa, method name = bb....bb, error cause = cc....cc)

aa....aa：ファイル名

bb....bb：トレース共通ライブラリのメソッド名

cc....cc：トレース共通ライブラリを持つ詳細メッセージ

説明

コマンドメッセージログの初期化に失敗しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

エラーメッセージを確認してメールアダプタ実行環境プロパティファイルを修正したあと，メールアダプタを再起動してください。それでも問題が解決しない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC80884-W

The default value of the Command Message log output path will be used. (default value = aa....aa)

aa....aa：デフォルト値

説明

コマンドメッセージログの出力先ディレクトリにデフォルト値を使用します。

(S)

デフォルトの出力先ディレクトリにトレースを出力し，処理を続行します。

(O)

メールアダプタコマンド定義ファイルに指定したコマンドメッセージログの出力先ディレクトリが存在するか確認してください。または，直前に出力しているメッセージに従って原因を取り除いてください。

KDEC80886-I

The user account has been registered. (username = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

-userinfofileオプションを使用している場合，空文字が表示されます。

説明

ユーザ情報が登録されました。

(S)

処理を続行します。

KDEC80887-I

The user account has been updated. (username = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

-userinfofileオプションを使用している場合，空文字が表示されます。

説明

ユーザ情報が更新されました。

(S)

処理を続行します。

KDEC80888-I

The user account has been deleted. (username = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

説明

ユーザ情報が削除されました。

(S)

処理を続行します。

KDEC80889-W

aa....aa

aa....aa：スタックトレース情報

説明

メールアダプタのコマンドによって発生したエラーのスタックトレース情報です。

(S)

処理を停止します。

(O)

直前に出力されたメッセージに従ってエラーを取り除くか，または，ログを採取して保守員に連絡してください。

KDEC80890-E

The content of the user information specification file is invalid. (file path = aa....aa, line = bb....bb, invalid parameter = cc....cc)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルパス

bb....bb：エラー発生行

cc....cc：不正なパラメタ

表示する文字とエラー原因となったパラメタの対応を次の表に示します。

表示する文字

対応するエラー原因となったパラメタ

UserID

ユーザID

Password

パスワード

説明

ユーザ情報指定ファイルの内容が不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

ユーザ情報指定ファイルの該当行にユーザIDまたはパスワードが正しく指定されているかを確認してください。

KDEC80891-E

One or more prohibited characters are specified. (file path = aa....aa, line = bb....bb, invalid parameter = cc....cc)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルパス

bb....bb：エラー発生行

cc....cc：不正なパラメタ

表示する文字とエラー原因となったパラメタの対応を次の表に示します。

表示する文字

対応するエラー原因となったパラメタ

UserID

ユーザID

Password

パスワード

説明

ユーザ情報指定ファイルに使用できない文字が指定されています。

(S)

処理を終了します。

(O)

ユーザ情報指定ファイルの該当行に指定しているユーザIDまたはパスワードの書式を確認してください。

KDEC80892-E

An attempt to register account information failed, because the information already exists. (file path = aa....aa, line = bb....bb)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルパス

bb....bb：エラー発生行

説明

同一のユーザ情報がすでに存在しているため，ユーザ情報の登録に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

csmmaillsusrコマンドでメールアダプタアカウント定義ファイルの内容を確認し，正しいユーザIDをユーザ情報指定ファイルの該当行に指定したあと，コマンドを再実行してください。

KDEC80893-E

An attempt was made to update account information that does not exist. (file path = aa....aa, line = bb....bb)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルパス

bb....bb：エラー発生行

説明

存在しないユーザ情報を更新しようとしました。

(S)

処理を終了します。

(O)

csmmaillsusrコマンドでメールアダプタアカウント定義ファイルの内容を確認し，正しいユーザIDをユーザ情報指定ファイルの該当行に指定したあと，コマンドを再実行してください。

KDEC80902-W

An error occurred while outputting information to the Maintenance Log. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, error cause = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：トレース共通ライブラリのメソッド名

cc....cc：トレース共通ライブラリを持つ詳細メッセージ

説明

メンテナンスログの出力中にエラーが発生しました。

(S)

メソッドトレースの取得を停止し，処理を続行します。

(O)

エラーの原因が操作上の問題でないかどうか確認してください。

エラーの原因が操作上の問題ではない場合，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

2.8　KDEC81000〜KDEC81499のメッセージ

この節では，KDEC81000〜KDEC81499のメッセージについて説明しています。

KDEC81000-E

An HTTP adapter internal error occurred. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

HTTPアダプタ内部で実行時エラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

保守員に連絡して原因を調査してください。

KDEC81001-E

An unsupported message format was specified. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, message type = cc....cc, message format = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：電文種別

REQUEST：要求電文

RESPONSE：応答電文

dd....dd：電文形式

NONE：電文なし

UNKNOWN（値）：想定外の電文形式

説明

未サポートの電文種別が指定されました。

(S)

処理を中断します。

(O)

電文形式がNONEの場合は，次の要因が考えられます。

電文が定義されていない。

HTTPアダプタの電文が未定義になっていないか確認してください。

電文が初期化されていない。

初期化済みの電文を利用しているか確認してください。

電文形式がUNKNOWNの場合は，HTTPアダプタで使用できる電文形式を指定しているか，定義を確認してください。

KDEC81002-E

An error occurred during creation of a fault message. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

フォルト電文の生成処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC81003-E

An error occurred during creation of a header response message. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

応答電文（ヘッダ）の生成処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC81004-E

An error occurred during acquisition of a body request message. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

要求電文（ボディ）の取得処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

要求電文（ボディ）に正しい電文を指定しているか確認してください。正しい電文を指定している場合は，例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。

KDEC81005-E

An error occurred during response processing of a header response message. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

応答電文（ヘッダ）の応答処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC81006-E

An error occurred during response processing of a body response message. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

応答電文（ボディ）の応答処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC81007-E

An error occurred during analysis of form data of a body request message. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ，または障害理由を表す次のメッセージ）

NO ELEMENT：<要素のパス>

INVALID VALUE：<要素または属性のパス>=<値>

説明

要求電文（ボディ）のフォームデータ解析でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

要求電文（ボディ）に正しい電文を指定しているか確認してください。正しい電文を指定している場合は，例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。

KDEC81008-E

An error occurred during analysis of a header request message. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ，または障害理由を表す次のメッセージ）

NO ELEMENT：<要素のパス>

NO ATTRIBUTE：<属性のパス>

INVALID VALUE：<要素または属性のパス>=<値>

LACK OF A PART：[<未定義の要素または属性のパス>, ...]

説明

要求電文（ヘッダ）の解析でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

要求電文（ヘッダ）に正しい電文を指定しているか確認してください。正しい電文を指定している場合は，例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。

KDEC81009-E

An attempt to read the file failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file name = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイルのパス

dd....dd：例外情報

説明

ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ファイルのパス，およびそのファイルが指定場所に格納されているかどうか確認してください。

例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC81010-E

The property shown for the key name in the definition file does not exist. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file name = cc....cc, authentication information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：定義ファイルのパス

dd....dd：認証情報

パスワード認証を実施する場合：ユーザ名

公開鍵認証を実施する場合：鍵ID

説明

定義ファイルに，認証情報に示したプロパティが存在しません。

(S)

処理を中断します。

(O)

次の対処をしてください。

パスワード認証を実施する場合

csauserlsコマンドを実行して，認証情報に示されている情報が登録されているかどうか確認してください。

登録されていないときは，csauseraddコマンドを使ってパスワード認証情報にユーザを登録し，HTTPアダプタを再度開始してください。

公開鍵認証を実施する場合

csakeylsコマンドを実行して認証情報に示されている情報が登録されているかどうか確認してください。

登録されていないときは，csakeyaddコマンドを使って公開鍵認証情報に秘密鍵の情報を登録し，HTTPアダプタを再度開始してください。

KDEC81011-E

Request processing was canceled because no password authentication information file was specified. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

パスワード認証情報定義ファイルの指定がないため，要求処理を中断しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

HTTPアダプタ実行環境プロパティファイルに，パスワード認証情報定義ファイルのパスを指定してください。

KDEC81012-E

Request processing was canceled because no public key authentication information file was specified. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

公開鍵認証情報定義ファイルの指定がないため，要求処理を中断しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

HTTPアダプタ実行環境プロパティファイルに，公開鍵認証情報定義ファイルのパスを指定してください。

KDEC81051-E

An unsupported Content-Encoding was specified. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, content-encoding = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：Content-Encoding種別

説明

未サポートのContent-Encodingが指定されました。

(S)

処理を中断します。

(O)

保守員に連絡して原因を調査してください。

KDEC81052-E

An unsupported authentication type was specified. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, authorization type = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：認証種別

説明

未サポートの認証種別が指定されました。

(S)

処理を中断します。

(O)

保守員に連絡して原因を調査してください。

KDEC81053-E

An unsupported message binding type was specified. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, binding type = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：電文バインド種別

説明

未サポートの電文バインド種別が指定されました。

(S)

処理を中断します。

(O)

保守員に連絡して原因を調査してください。

KDEC81054-E

An error status code was received from the service. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, status code = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ステータスコード

説明

サービスからエラーのステータスコードを受信しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ステータスコードに従い，原因を調査してください。

KDEC81055-E

Reception processing was canceled because data exceeding the limit was received from the service. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, target = cc....cc, limit = dd....dd, content-length = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：データの受信先（保存先がファイルの場合はファイルパス，メッセージの場合はハイフン（-）が出力されます）

dd....dd：制限値

ee....ee：Content-Lengthの値

説明

サービスから制限値以上のデータを受信したため，受信処理を中断しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

必要に応じて，制限値を見直してください。

KDEC81056-W

An error occurred during analysis of cookie information. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ，または障害理由を表す次のメッセージ）

NO HOST ATTRIBUTE：<クッキー名>

説明

クッキー情報の解析でエラーが発生しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

クッキーに不正な文字が含まれていないか，またはクッキーの情報を正しく設定しているか確認してください。

KDEC81057-E

An error occurred during initialization of the HTTP client. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

HTTPクライアントの初期化でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

使用できないHTTPSプロトコルを指定しているおそれがあります。例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。

KDEC81058-E

An error occurred during service invocation. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, status code = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ステータスコード

dd....dd：例外情報

説明

サービスの呼び出しでエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC81059-E

An error occurred during sending of file data. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file path = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：送信元ファイルパス（ファイル読み込み前はハイフン（-）が出力されます）

dd....dd：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

ファイルデータの送信処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

次の要因が考えられます。

共通フォルダ，作業フォルダ，またはファイルの名前を正しく設定していない。

ファイルアクセス，またはネットワーク通信でエラーが発生している。

不正なリクエストIDを設定している。

例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC81060-E

An error occurred during reception of file data. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file path = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：受信先ファイルパス（ファイル生成前はハイフン（-）が出力されます）

dd....dd：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

ファイルデータの受信処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

次の要因が考えられます。

共通フォルダ，作業フォルダ，またはファイルの名前を正しく設定していない。

ファイルアクセス，またはネットワーク通信でエラーが発生している。

不正なリクエストIDを設定している。

例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC81061-E

An error occurred during message reception. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

電文の受信処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ネットワーク通信でエラーが発生しているおそれがあります。例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC81062-E

Request processing was canceled because no account definitions are set. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, request id = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：リクエストID

説明

HTTPアダプタアカウント定義ファイルが設定されていないため，要求処理を中断しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

HTTPアダプタアカウント定義ファイルを設定してください。

KDEC81063-E

Request processing was canceled because no corresponding account definitions were found. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, request id = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：リクエストID

説明

対応するアカウント定義が見つからないため，要求処理を中断しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

HTTPアダプタアカウント定義ファイルに設定したアカウント情報が正しいか確認してください。

KDEC81064-W

Server authentication via the HTTPS protocol was disabled. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

HTTPSプロトコルのサーバ認証を無効にしました。

(S)

処理を続行します。

(O)

必要に応じて，サーバ認証を有効にしてください。

KDEC81065-W

Host name verification via the HTTPS protocol was disabled. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

HTTPSプロトコルのホスト名検証を無効にしました。

(S)

処理を続行します。

(O)

必要に応じて，ホスト名検証を有効にしてください。

KDEC81066-E

An error occurred during creation of the request URI. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, uri-param1 = cc....cc, uri-param2 = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：URI（Scheme-Authorization）の指定内容

dd....dd：URI（Path）の指定内容

ee....ee：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

リクエストURIの生成でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

誤ったURIが指定されているおそれがあります。指定したURIや例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。

KDEC81069-E

Request processing was canceled because no request method was specified. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

リクエストメソッドの指定がないため，要求処理を中断しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

リクエストメソッドを指定してください。

KDEC81070-E

An error occurred during reception of file data because no output folder was specified. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

出力フォルダの指定がないため，ファイルデータの受信処理を中断しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

受信したファイルを保存するための出力フォルダを指定してください。

KDEC81071-W

An error occurred during creation of a http-header element of header response message, but processing continues. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, field name = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：フィールド名

dd....dd：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

応答電文（ヘッダ）のhttp-header要素の生成でエラーが発生しましたが，処理を続行します。

(S)

処理を続行します。

(O)

サービスのレスポンスヘッダにHTTPアダプタで使用できないフィールド名が使用されています。必要に応じて，動作を見直してください。

KDEC81100-E

An error occurred during analysis of the account definitions file. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file path = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイルのパス

dd....dd：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ，または，障害理由を表す次のメッセージ）

LACK OF A PART：[<未定義のキー名>, ...]

MALFORMED URI：キー名：詳細情報

INVALID VALUE：<キー名>=<値>

説明

HTTPアダプタアカウント定義ファイルの解析でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

保守員に連絡して原因を調査してください。

KDEC81101-E

An error occurred during analysis of the self-defined file. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file name = cc....c, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイル名

dd....dd：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ，または障害理由を表す次のメッセージ）

INVALID VALUE：<キー名>=<値>

説明

独自定義ファイルの解析でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージに従い，HTTPアダプタ独自定義ファイルを見直してください。またはHTTPアダプタ独自定義ファイルが設定されているかどうか確認してください。

KDEC81102-E

An error occurred during analysis of the runtime environment properties file. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file path = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイルのパス

dd....dd：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ，または障害理由を表す次のメッセージ）

INVALID VALUE：<キー名>=<値>

LACK OF A PART：[<未定義のキー名>, ...]

説明

HTTPアダプタ実行環境プロパティファイルの解析でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージに従い，HTTPアダプタ実行環境プロパティファイルを見直してください。

KDEC81103-W

Load processing was skipped because the runtime environment common properties file was not found. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file path = cc....cc, type = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイルのパス

dd....dd：スキップした情報の種別

LOGGER：ロガー設定

REQUEST：リクエスト情報

説明

HTTPアダプタ実行環境共通プロパティファイルが見つからないため，読み込み処理をスキップします。

(S)

処理を続行します。

KDEC81104-W

Load processing was skipped because the runtime environment properties file was not found. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file path = cc....cc, type = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイルのパス

dd....dd：スキップした情報の種別

LOGGER：ロガー設定

REQUEST：リクエスト情報

説明

HTTPアダプタ実行環境プロパティファイルが見つからないため，読み込み処理をスキップします。

(S)

処理を続行します。

KDEC81105-E

An error occurred during analysis of the password authentication information definition file. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file name = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイル名

dd....dd：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

パスワード認証情報定義ファイルの解析でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

パスワード認証情報定義ファイルが存在するかどうか確認してください。ファイルが存在する場合は，保守員に連絡して原因を調査してください。

KDEC81106-E

An error occurred during analysis of the public key authentication information definition file. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file name = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイル名

dd....dd：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

公開鍵認証情報定義ファイルの解析でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

公開鍵認証情報定義ファイルが存在するかどうか確認してください。ファイルが存在する場合は，保守員に連絡して原因を調査してください。

KDEC81200-I

csahttpuseradd will now start.

説明

csahttpuseraddコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KDEC81201-I

csahttpuserdel will now start.

説明

csahttpuserdelコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KDEC81202-I

csahttpuserls will now start.

説明

csahttpuserlsコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KDEC81203-I

The account information will now be registered. (user name = aa....aa, uri = bb....bb)

aa....aa：ユーザ名※

bb....bb：接続先URI※

注※

-userinfofileオプションを使用している場合，空文字が表示されます。

説明

アカウント情報を登録します。

(S)

処理を続行します。

KDEC81204-I

The account information has been registered. (user name = aa....aa, uri = bb....bb)

aa....aa：ユーザ名※

bb....bb：接続先URI※

注※

-userinfofileオプションを使用している場合，空文字が表示されます。

説明

アカウント情報を登録しました。

(S)

処理を続行します。

KDEC81205-I

The account information will now be updated. (user name = aa....aa, uri = bb....bb)

aa....aa：ユーザ名※

bb....bb：接続先URI※

注※

-userinfofileオプションを使用している場合，空文字が表示されます。

説明

アカウント情報を更新します。

(S)

処理を続行します。

KDEC81206-I

The account information has been updated. (user name = aa....aa, uri = bb....bb)

aa....aa：ユーザ名※

bb....bb：接続先URI※

注※

-userinfofileオプションを使用している場合，空文字が表示されます。

説明

アカウント情報を更新しました。

(S)

処理を続行します。

KDEC81207-I

The account information will now be deleted. (user name = aa....aa, uri = bb....bb)

aa....aa：ユーザ名

bb....bb：接続先URI

説明

アカウント情報を削除します。

(S)

処理を続行します。

KDEC81208-I

The account information has been deleted. (user name = aa....aa, uri = bb....bb)

aa....aa：ユーザ名

bb....bb：接続先URI

説明

アカウント情報を削除しました。

(S)

処理を続行します。

KDEC81209-I

csahttpuseradd ended normally.

説明

csahttpuseraddコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KDEC81210-I

csahttpuserdel ended normally.

説明

csahttpuserdelコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KDEC81211-I

csahttpuserls ended normally.

説明

csahttpuserlsコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KDEC81212-I

Usage:

csahttpuseradd [-h] {-userinfofile <User Information Specification File Path> | -user <UserName> -pass <Password> -uri <URI>} [-r] -f <Account Information Definition File Path>

説明

csahttpuseraddコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KDEC81213-I

Usage:

csahttpuserdel [-h] -user <UserName> -uri <URI> -f <Account Information Definition File Path>

説明

csahttpuserdelコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KDEC81214-I

Usage:

csahttpuserls [-h] -f <Account Information Definition File Path>

説明

csahttpuserlsコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KDEC81215-E

The command argument syntax is invalid. (command argument = aa....aa)

aa....aa：不正な引数

説明

コマンド引数の構文が不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

コマンド引数を見直してください。

KDEC81216-E

An update of the file failed because the file was being updated by another command that was executed at the same time.

説明

同時に実行されたコマンドによってファイルが更新されているため，更新に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

csahttpuseraddコマンドを実行した場合，現在の登録内容をcsahttpuserlsコマンドで確認してください。必要であればcsahttpuseraddコマンドまたはcsahttpuserdelコマンドを再実行してください。

KDEC81217-E

A memory shortage occurred.

説明

メモリ不足が発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

メモリ使用量を増やして再度実行してください。

KDEC81218-E

An unexpected exception occurred. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

予期しないエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEC81219-E

An attempt to access the file failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

ファイルのアクセスに失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

詳細情報を基に原因を取り除き，再度実行してください。

KDEC81220-E

An attempt was made to register account information that already exists. (user name = aa....aa, uri = bb....bb)

aa....aa：ユーザ名

bb....bb：接続先URI

説明

登録しようとしたアカウント情報が存在します。

(S)

処理を終了します。

(O)

csahttpuserlsコマンドで確認し，正しいユーザ名および接続先URIを指定してコマンドを再実行してください。

KDEC81221-E

An attempt was made to update account information that does not exist. (user name = aa....aa, uri = bb....bb)

aa....aa：ユーザ名

bb....bb：接続先URI

説明

更新しようとしたアカウント情報が存在しません。

(S)

処理を終了します。

(O)

csahttpuserlsコマンドで確認し，正しいユーザ名および接続先URIを指定してコマンドを再実行してください。

KDEC81222-E

An attempt was made to delete account information that does not exist. (user name = aa....aa, uri = bb....bb)

aa....aa：ユーザ名

bb....bb：接続先URI

説明

削除しようとしたアカウント情報が存在しません。

(S)

処理を終了します。

(O)

csahttpuserlsコマンドで確認し，正しいユーザ名および接続先URIを指定してコマンドを再実行してください。

KDEC81223-E

One or more prohibited characters were specified. (command argument = aa....aa)

aa....aa：不正な引数

説明

使用できない文字が指定されました。

(S)

処理を終了します。

(O)

csahttpuseraddコマンドに正しいユーザ名，パスワードを指定してください。

KDEC81224-E

The length of the aa....aa argument is 1-bb....bb characters.

aa....aa：不正な引数

bb....bb：引数文字の最大値

説明

引数aa....aaの長さが不正です。指定できる長さは1からbb....bbまでです。

(S)

処理を終了します。

(O)

引数を指定可能範囲の長さで指定してください。

KDEC81225-E

csahttpuseradd ended abnormally.

説明

csahttpuseraddコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力しているエラーメッセージを参照してください。

KDEC81226-E

csahttpuserdel ended abnormally.

説明

csahttpuserdelコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力しているエラーメッセージを参照してください。

KDEC81227-E

csahttpuserls ended abnormally.

説明

csahttpuserlsコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力しているエラーメッセージを参照してください。

KDEC81228-W

An attempt to initialize the message log has failed. (prefix string of output file = aa....aa, method name = bb....bb, error cause = cc....cc)

aa....aa：初期化時に使用したパラメタ（<出力先ディレクトリ>¥adphttpcommand）

bb....bb：日立トレース共通ライブラリのメソッド名

cc....cc：日立トレース共通ライブラリの持つ詳細メッセージ

説明

メッセージログの初期化に失敗しました。

(S)

次に出力されるメッセージに従います。

(O)

詳細メッセージを参照して原因を取り除いてください。詳細メッセージがnullの場合は次のことを確認し，原因を取り除いてください。

メッセージログ出力先ディレクトリのパスが絶対パスの指定になっているかどうか。

メッセージログ出力先ディレクトリのパスにファイルが作成できるかどうか。

KDEC81229-E

Log information cannot be output because an attempt to initialize the message log has failed.

説明

メッセージログの初期化に失敗したため，ログが出力できません。

(S)

メッセージログの取得を中止し，処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEC81230-W

An error occurred while outputting information to the message log. (method name = aa....aa, error cause = bb....bb)

aa....aa：日立トレース共通ライブラリのメソッド名

bb....bb：日立トレース共通ライブラリの持つ詳細メッセージ

説明

メッセージログの出力処理で障害が発生しました。

(S)

メッセージログの取得を中止し，処理を続行します。

(O)

詳細メッセージを基に原因を取り除いてください。

KDEC81231-W

aa....aa

aa....aa：スタックトレース情報

説明

コマンドの処理で発生したエラーのスタックトレース情報です。

(S)

処理を中断します。

(O)

直前のエラーメッセージを参照し，障害要因を取り除いてください。

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC81232-E

One or more property values specified in the definition file are invalid. (file name = aa....aa, key name = bb....bb, specified value = cc....cc)

aa....aa：定義ファイルのパス

bb....bb：キー名称

cc....cc：指定値

説明

アカウント情報管理コマンド定義ファイルに指定したプロパティ値が不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

プロパティ値を修正し，再度実行してください。

KDEC81233-W

The default value will be used for the message log output path. (default value = aa....aa)

aa....aa：デフォルト値

説明

メッセージログ出力パスにデフォルト値を仮定します。

(S)

デフォルトの出力先にトレース出力し，処理を継続します。

(O)

アカウント情報管理コマンド定義ファイルに指定したメッセージログ出力パスが存在するか確認してください。または，このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEC81234-E

The specified file does not exist. (command argument = aa....aa, file path = bb....bb)

aa....aa：コマンド引数

bb....bb：ファイルパス

説明

指定したファイルが存在しません。

(S)

処理を終了します。

(O)

コマンド引数に指定したファイルが存在するか確認してください。

KDEC81235-E

The aa....aa argument must contain at least one character.

aa....aa：不正な引数

説明

aa....aa 引数の長さは1以上です。

(S)

処理を終了します。

(O)

引数を1以上の長さで指定してください。

KDEC81236-E

An error occurred during analysis of the account definitions file. (file path = aa....aa, exception information = bb....bb)

aa....aa：ファイルのパス

bb....bb：例外情報（障害理由を表す次のメッセージ）

LACK OF A PART：[<未定義のキー名>, ...]

MALFORMED URI：キー名：詳細情報

INVALID VALUE：<キー名>=<値>

説明

アカウント定義ファイルの解析でエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

保守員に連絡して原因を調査してください。

KDEC81237-E

An error occurred during analysis of the URI. (exception information = aa....aa)

aa....aa：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ，または，障害理由を表す次のメッセージ）

MALFORMED URI

説明

URIの解析でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

誤ったURIが指定されているおそれがあります。指定したURIや例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。

KDEC81238-E

The content of the user information specification file is invalid. (file path = aa....aa, line =bb....bb, invalid parameter = cc....cc)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルパス

bb....bb：エラー発生行

cc....cc：不正なパラメタ名

表示する文字とエラー原因となったパラメタの対応を次の表に示します。

表示する文字

対応するエラー原因となったパラメタ

UserName

ユーザ名

Password

パスワード

URI

接続先URI

説明

ユーザ情報指定ファイルの内容が不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

ユーザ情報指定ファイルの該当行にユーザ名，パスワード，または接続先URIが指定されているかを確認してください。

KDEC81239-E

The length of the aa....aa must be 1 to bb....bb characters. (file path = cc....cc, line = dd....dd)

aa....aa：不正なパラメタ名

表示する文字とエラー原因となったパラメタの対応を次の表に示します。

表示する文字

対応するエラー原因となったパラメタ

UserName

ユーザ名

Password

パスワード

URI

接続先URI

bb....bb：引数文字の最大値

cc....cc：ユーザ情報指定ファイルパス

dd....dd：エラー発生行

説明

aa....aaの長さは1以上bb....bb以下です。

(S)

処理を終了します。

(O)

ユーザ情報指定ファイルの該当行にユーザ名またはパスワードを指定可能範囲の長さで指定してください。

KDEC81240-E

The aa....aa must contain at least one character. (file path = bb....bb, line = cc....cc)

aa....aa：不正なパラメタ名

表示する文字とエラー原因となったパラメタの対応を次の表に示します。

表示する文字

対応するエラー原因となったパラメタ

UserName

ユーザ名

Password

パスワード

URI

接続先URI

bb....bb：ユーザ情報指定ファイルパス

cc....cc：エラー発生行

説明

aa....aaの長さは1以上です。

(S)

処理を終了します。

(O)

ユーザ情報指定ファイルの該当行に接続先URIを1以上の長さで指定してください。

KDEC81241-E

One or more prohibited characters are specified. (file path = aa....aa, line = bb....bb, invalid parameter = cc....cc)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルパス

bb....bb：エラー発生行

cc....cc：不正なパラメタ名

表示する文字とエラー原因となったパラメタの対応を次の表に示します。

表示する文字

対応するエラー原因となったパラメタ

UserName

ユーザ名

Password

パスワード

URI

接続先URI

説明

使用できない文字が指定されました。

(S)

処理を終了します。

(O)

ユーザ情報指定ファイルの該当行に正しいユーザ名，パスワード，または接続先URIを指定してください。

KDEC81242-E

An attempt was made to register account information that already exists. (file path = aa....aa, line = bb....bb)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルパス

bb....bb：エラー発生行

説明

登録しようとしたアカウント情報が存在します。

(S)

処理を終了します。

(O)

csahttpuserlsコマンドで確認し，正しいユーザ名および接続先URIをユーザ情報指定ファイルに指定してコマンドを再実行してください。

KDEC81243-E

An attempt was made to update account information that does not exist. (file path = aa....aa, line = bb....bb)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルパス

bb....bb：エラー発生行

説明

更新しようとしたアカウント情報が存在しません。

(S)

処理を終了します。

(O)

csahttpuserlsコマンドで確認し，正しいユーザ名および接続先URIをユーザ情報指定ファイルに指定してコマンドを再実行してください。

KDEC81401-E

The system property was not found. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, property name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：プロパティ名

説明

システムプロパティが見つかりません。

(S)

処理を中断します。

(O)

保守員に連絡して原因を調査してください。

KDEC81402-E

An error occurred while closing the I/O stream. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file path = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイルパス

dd....dd：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

入出力ストリームのクローズ処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

保守員に連絡して原因を調査してください。

KDEC81403-W

An error occurred, but processing continues. Contact maintenance personnel. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

エラーが発生しましたが，後続の処理を続行します。保守員に連絡してください。

(S)

処理を続行します。

(O)

エラーが続く場合は障害が発生するおそれがあります。保守員に連絡して原因を調査してください。

KDEC81404-E

An error occurred during analysis of the URI. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ，または障害理由を表す次のメッセージ）

MALFORMED URI

説明

URIの解析でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

誤ったURIが指定されているおそれがあります。指定したURIや例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。

KDEC81450-I

The HTTP adapter started. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

HTTPアダプタが開始されました。

KDEC81451-I

The HTTP adapter stopped. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

HTTPアダプタが停止されました。

KDEC81452-I

Service invocation will now start. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, method = cc....cc, request-uri = dd....dd, uri-param1 = ee....ee, uri-param2 = ff....ff)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：リクエストメソッド

dd....dd：リクエストURI（Scheme，UserInfo情報を除くAuthorization，Path）

ee....ee：URI（Scheme-Authorization）の指定内容

ff....ff：URI（Path）の指定内容

説明

サービスの呼び出しを開始します。

KDEC81453-I

Service invocation ended successfully. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, method = cc....cc, request-uri = dd....dd, status code = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：リクエストメソッド

dd....dd：リクエストURI（Scheme，UserInfo情報を除くAuthorization，Path）

ee....ee：ステータスコード

説明

サービスの呼び出しが正常に終了しました。

KDEC81454-W

Service invocation ended abnormally. For details, see the error messages. (adapter name = aa....a, operation name = bb....bb, method = cc....cc, request-uri = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：リクエストメソッド

dd....dd：リクエストURI（Scheme，UserInfo情報を除くAuthorization，Path）

説明

サービスの呼び出しに失敗しました。詳細はエラーメッセージを参照してください。

(S)

処理の状態を表示します。

(O)

各エラーメッセージの対処方法に従ってください。

KDEC81499-E

An HTTP adapter error occurred. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

HTTPアダプタでエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

2.9　KDEC81500〜KDEC81799のメッセージ

この節では，KDEC81500〜KDEC81799のメッセージについて説明しています。

KDEC81500-E

An internal error occurred in a command adapter. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

コマンドアダプタ内部で実行時エラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

保守員に連絡して原因を調査してください。

KDEC81510-E

An unsupported message format was specified. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, message type = cc....cc, message format = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：電文種別

REQUEST：要求電文

RESPONSE：応答電文

dd....dd：電文形式

XML：XML形式

BINARY：バイナリ形式

ANY：ANY形式

NONE：未初期化，または未定義

UNKNOWN：未知の形式

説明

未サポートの電文種別が指定されました。

(S)

処理を中断します。

(O)

電文形式がNONEの場合は，アダプタの電文が未定義になっていないか確認してください。電文が定義されている場合は，初期化済みの電文を利用しているか確認してください。

電文形式がNONE以外の場合は，コマンドアダプタで使用可能な形式の電文を指定しているか確認してください。

KDEC81511-E

An error occurred during acquisition of a body request message. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

ボディ要求電文の取得処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ボディ要求電文に正しい電文を指定しているか確認してください。正しい電文を指定している場合は，例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。

KDEC81512-E

An error occurred during response processing of a body response message. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

ボディ応答電文の応答処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC81513-E

Asynchronous communication is not supported. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

説明

非同期通信は未サポートです。

(S)

処理を中断します。

(O)

アダプタの通信モデルの設定を確認してください。

KDEC81514-E

An unsupported operation name was specified. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

説明

未サポートのオペレーション名が指定されました。

(S)

処理を中断します。

(O)

コマンドアダプタが対応しているオペレーション名を指定して，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEC81530-E

An error occurred during the analysis of a body request message. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ，または障害理由を表す次のメッセージ）

NO ELEMENT：<要素のパス>

INVALID VALUE：<要素のパス>=<値>

説明

ボディ要求電文の解析でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ボディ要求電文に正しい電文を指定しているか確認してください。正しい電文を指定している場合は，例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。

KDEC81531-E

The order of the element argumentN specified in the body request message is invalid. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, element path = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：要素のパス

説明

ボディ要求電文で指定された argumentN 要素の順序が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

ボディ要求電文中の引数を指定する要素がスキーマに従っていません。スキーマに従った電文を指定してください。

KDEC81532-E

An error occurred during setting a process variable. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, name = cc....cc, value = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：環境変数名

dd....dd：変数値

ee....ee：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

プロセス環境変数の設定中にエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

プロセス環境変数定義ファイルの内容を見直してください。OSが設定を許容しない環境変数名や値を指定している可能性があります。

KDEC81533-E

An attempt to analyze a command failed. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, command line = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：要求コマンドと引数

説明

コマンドの解析に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

下記を見直してください。

ボディ要求電文の内容

実行許可コマンド定義ファイルの内容

KDEC81550-I

A process will be started. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, command line = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：要求コマンドと引数

説明

プロセスを起動します。

KDEC81551-I

A process was completed. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, command line = cc....cc, exit code = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：要求コマンドと引数

dd....dd：終了コード

説明

プロセスの実行が終了しました。

KDEC81552-E

An attempt to start a process failed. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, command line = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：要求コマンドと引数

dd....dd：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

プロセスの起動に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

発生する可能性がある不具合は次のとおりです。

指定したプログラムファイルが見つからない

指定したプログラムファイルへのアクセス権がない

作業ディレクトリが見つからない

作業ディレクトリへのアクセス権がない

例外情報を参考の上，指定した要求電文，または指定したコマンドファイルを見直してください。

KDEC81553-E

A timeout occurred during the execution of a process. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, command line = cc....cc, timeout = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：要求コマンドと引数

dd....dd：タイムアウト値（単位：秒）

説明

プロセス実行中にタイムアウトが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ビジネスプロセスの動作に問題がないか確認してください。また，タイムアウト値の設定が適切か確認してください。

KDEC81554-W

The size of the standard-output data exceeds the maximum size that can be returned in a body response message. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, command line = cc....cc, size = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：要求コマンドと引数

dd....dd：出力バイト数（単位：バイト）

説明

標準出力のデータサイズが，ボディ応答電文で返却できる制限サイズを超過しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

ビジネスプロセスの動作に問題がないか確認してください。また，応答電文の標準出力制限サイズの設定が適切か確認してください。

KDEC81555-E

An interrupt exception occurred during the execution of a process. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, command line = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：要求コマンドと引数

dd....dd：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

プロセス実行中に割り込み例外が発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

保守員に連絡して原因を調査してください。

KDEC81556-W

A process was forcibly terminated after a timeout occurred. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, command line = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：要求コマンドと引数

説明

タイムアウト発生後のプロセスの強制終了が完了しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

ビジネスプロセスの動作に問題ないか確認してください。また，タイムアウト値の設定が適切か確認してください。

KDEC81557-E

An attempt to forcibly terminate a process after a timeout occurred failed. A process may not have been completed. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, command line = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：要求コマンドと引数

説明

タイムアウト発生後のプロセスの強制終了に失敗しました。プロセスが終了していない可能性があります。

(S)

処理を中断します。

(O)

起動したプロセスの状態を確認し，必要に応じて起動したプロセスを停止してください。また，タイムアウト値の設定が適切か確認してください。

KDEC81558-E

An error occurred while processing the I/O stream of process. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, command line = cc....cc, type of stream = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：要求コマンドと引数

dd....dd：ストリーム種別

STDIN：標準入力

STDOUT：標準出力

STDERR：標準エラー出力

ee....ee：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

プロセスの入出力ストリーム処理中にエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。

KDEC81559-W

A process was forcibly terminated after an error occurred. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, command line = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：要求コマンドと引数

説明

エラー発生後のプロセスの強制終了が完了しました。

(S)

処理を続行します。

KDEC81560-E

An attempt to forcibly terminate a process after an error occurred failed. A process may not have been completed. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, command line = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：要求コマンドと引数

説明

エラー発生後のプロセスの強制終了に失敗しました。プロセスが終了していない可能性があります。

(S)

処理を中断します。

(O)

起動したプロセスの状態を確認してください。また，必要に応じて起動したプロセスを停止してください。

KDEC81561-E

A timeout occurred during reading data from the standard output or the standard error after a process was completed. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, command line = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：要求コマンドと引数

dd....dd：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

プロセス終了後の標準出力・標準エラー出力の読み込みでタイムアウトが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

サブプロセスをバックグラウンドで起動することは禁止事項です。コマンドアダプタから指定するコマンドの処理を見直してください。また，サブプロセスが停止していない可能性があります。必要に応じて停止してください。

サブプロセスをバックグラウンド起動していない場合は，保守員に連絡してください。

KDEC81570-E

An error occurred during the analysis of the executable command definitions file. (service ID = aa....aa, file path = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：ファイルのパス

cc....cc：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ，または障害理由を表す次のメッセージ）

ENTRY NOT FOUND

説明

実行許可コマンド定義ファイルの解析でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージに従い，実行許可コマンド定義ファイルを見直してください。

また，実行許可コマンド定義ファイルが設定されているかどうか確認してください。

KDEC81571-E

An error occurred during the analysis of the process variable definitions file. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, file path = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイルのパス

dd....dd：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

プロセス環境変数定義ファイルの解析でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージに従い，プロセス環境変数定義ファイルを見直してください。

KDEC81572-E

An error occurred during the analysis of the runtime environment properties file. (service ID = aa....aa, file path = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：ファイルのパス

cc....cc：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ，または障害理由を表す次のメッセージ）

INVALID VALUE：<キー名>=<値>

説明

実行環境プロパティファイルの解析でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージに従い，実行環境プロパティファイル，または実行環境共通プロパティファイルを見直してください。

KDEC81573-W

Load processing was skipped because the runtime environment common properties file was not found. (service ID = aa....aa, file path = bb....bb, type = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：ファイルのパス

cc....cc：スキップした情報の種別

LOGGER：ロガー設定

OTHER：その他

説明

実行環境共通プロパティファイルが見つからないため，読み込み処理をスキップします。

(S)

処理を続行します。

KDEC81574-W

Load processing was skipped because the runtime environment properties file was not found. (service ID = aa....aa, file path = bb....bb, type = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：ファイルのパス

cc....cc：スキップした情報の種別

LOGGER：ロガー設定

OTHER：その他

説明

実行環境プロパティファイルが見つからないため，読み込み処理をスキップします。

(S)

処理を続行します。

KDEC81575-E

No executable command definitions file is specified. (service ID = aa....aa)

aa....aa：サービスID

説明

実行許可コマンド定義ファイルが指定されていません。

(S)

処理を中断します。

(O)

実行環境プロパティファイルで，実行許可コマンド定義ファイルのファイルパスを設定してください。

KDEC81576-E

An invalid regular expression pattern is specified in the executable command definitions file. (service ID = aa....aa, file path = bb....bb, pattern = cc....cc, description = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：ファイルのパス

cc....cc：入力パターン

dd....dd：詳細情報

説明

実行許可コマンド定義ファイルで不正な正規表現パターンが指定されました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージに従い，実行許可コマンド定義ファイルの内容を見直してください。

正規表現のフォーマットは，java.util.regex.Patternの仕様に従って記述してください。

KDEC81600-E

The system property was not found. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, property name = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：プロパティ名

説明

システムプロパティが見つかりません。

(S)

処理を中断します。

(O)

保守員に連絡して原因を調査してください。

KDEC81601-W

An error occurred while closing the I/O stream. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, file path = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイルパス

dd....dd：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

入出力ストリームのクローズ処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

エラーが続く場合は障害が発生するおそれがあります。保守員に連絡して原因を調査してください。

KDEC81602-W

An error occurred, but processing continues. Contact maintenance personnel. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

エラーが発生しましたが，後続の処理を続行します。保守員に連絡をしてください。

(S)

処理を続行します。

(O)

エラーが続く場合は障害が発生するおそれがあります。保守員に連絡して原因を調査してください。

KDEC81603-E

An attempt to start the logger for a command adapter failed. (service ID = aa....aa)

aa....aa：サービスID

説明

コマンドアダプタのロガーの開始に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログ出力ディレクトリのアクセス権が適切に設定されているか確認してください。

KDEC81620-I

A command adapter was started. (service ID = aa....aa)

aa....aa：サービスID

説明

コマンドアダプタが開始されました。

KDEC81621-I

A command adapter was stopped. (service ID = aa....aa)

aa....aa：サービスID

説明

コマンドアダプタが停止されました。

KDEC81622-I

A process was started. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, command line = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：要求コマンドと引数

説明

プロセスが起動しました。

KDEC81799-E

An error occurred in a command adapter. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ）

説明

コマンドアダプタでエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

2.10　KDEC82000〜KDEC82399のメッセージ

この節では，KDEC82000〜KDEC82399のメッセージについて説明しています。

KDEC82000-I

The SFTP adapter started. (service ID = aa....aa)

aa....aa：サービスID

説明

SFTPアダプタが開始しました。

(S)

処理を続行します。

KDEC82001-E

An attempt to start the SFTP adapter has failed. (service ID = aa....aa)

aa....aa：サービスID

説明

SFTPアダプタの開始処理に失敗しました。

(S)

SFTPアダプタの開始処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEC82002-E

An internal error occurred while the SFTP adapter was starting. (service ID = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

SFTPアダプタの開始処理中に内部エラーが発生しました。

(S)

SFTPアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC82003-E

No execution environment properties files exist. (service ID = aa....aa, file name = bb....bb)

aa....aa：サービスID

bb....bb：定義ファイルのパス

説明

実行環境プロパティファイルが存在しません。

(S)

SFTPアダプタの開始処理を中止します。

(O)

次のことを確認してから，再度SFTPアダプタを開始してください。

SFTPアダプタ実行環境プロパティファイルを作成しているかどうか。

SFTPアダプタ実行環境プロパティファイルにアクセスできるように，適切なパーミッションを設定しているかどうか。

KDEC82005-E

An attempt to read the execution environment properties file failed. (service ID = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：定義ファイルのパス

cc....cc：例外情報

説明

実行環境プロパティファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

SFTPアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC82006-W

An attempt to close the execution environment properties file failed. (service ID = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：定義ファイルのパス

cc....cc：例外情報

説明

実行環境プロパティファイルのファイルクローズに失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC82007-E

The property shown for the key name in the execution environment properties file does not exist. (service ID = aa....aa, file name = bb....bb, key name = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：定義ファイルのパス

cc....cc：キー名称

説明

実行環境プロパティファイルに，キー名称に示したプロパティが存在しません。

(S)

SFTPアダプタの開始処理を中止します。

(O)

実行環境プロパティファイルを正しく修正してから，SFTPアダプタを再度開始してください。

KDEC82008-E

One or more property values specified in the execution environment property file are invalid. (service ID = aa....aa, file name = bb....bb, key name = cc....cc, specified value = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：定義ファイルのパス

cc....cc：キー名称

dd....dd：指定値

説明

実行環境プロパティファイルに指定したプロパティ値が不正です。

(S)

SFTPアダプタの開始処理を中止します。

(O)

エラーとなったキー値のフォーマット，指定可能値，および関連するキー値との大小関係をマニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「6.16.1　SFTPアダプタ実行環境プロパティファイル」で確認し，実行環境プロパティファイルを正しく修正したあと，SFTPアダプタを再度開始してください。

KDEC82009-E

No definition files exist. (service ID = aa....aa, file name = bb....bb, key name = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：定義ファイルのパス

cc....cc：キー名称

説明

定義ファイルが存在しません。

(S)

SFTPアダプタの開始処理を中止します。

(O)

SFTPアダプタ実行環境プロパティファイルの定義ファイルのパスを確認してください。または，SFTPアダプタ実行環境プロパティファイルの定義ファイルのパスのファイルが存在するかどうか確認してください。対策後，再度SFTPアダプタを開始してください。

KDEC82010-E

The definition file cannot be accessed. (service ID = aa....aa, file name = bb....bb, key name = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：定義ファイルのパス

cc....cc：キー名称

dd....dd：例外情報

説明

定義ファイルにアクセスできません。

(S)

SFTPアダプタの開始処理を中止します。

(O)

定義ファイルにアクセスできるように，適切なパーミッションを設定してください。対策後，再度SFTPアダプタを開始してください。

KDEC82011-E

An attempt to read the definition file failed. (service ID = aa....aa, file name = bb....bb, key name = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：定義ファイルのパス

cc....cc：キー名称

dd....dd：例外情報

説明

定義ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

SFTPアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC82050-E

An attempt to initialize the SFTP protocol trace has failed. (service ID = aa....aa, prefix string of output file = bb....bb, number of output files = cc....cc, size of output files = dd....dd, error message = ee....ee)

aa....aa：サービスID

bb....bb：SFTPプロトコルトレースの出力先

cc....cc：出力ファイル面数

dd....dd：出力ファイルサイズ

ee....ee：エラーメッセージ

説明

SFTPプロトコルトレースの初期化に失敗しました。

(S)

SFTPアダプタの開始処理を中止します。

(O)

障害要因がパラメタの不正であった場合は実行環境プロパティファイルを修正し，SFTPアダプタを再度開始してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC82080-I

The SFTP adapter stopped. (service ID = aa....aa)

aa....aa：サービスID

説明

SFTPアダプタが停止しました。

(S)

SFTPアダプタが停止しました。

KDEC82081-W

An internal error occurred while the SFTP adapter was stopping. (service ID = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

停止処理中に内部エラーが発生しました。

(S)

SFTPアダプタの停止処理を続行します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC82082-W

An attempt to end the SFTP protocol trace has failed. (service ID = aa....aa, method name = bb....bb, error message = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：エラー発生メソッド名称

cc....cc：エラーメッセージ

説明

SFTPプロトコルトレースの終了処理に失敗しました。

(S)

終了処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないかどうか確認してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC82100-E

An unsupported operation was specified. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

説明

未サポートのオペレーションが指定されました。

(S)

処理を中止します。

(O)

SFTPアダプタが対応しているオペレーションを指定して，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEC82101-E

An unsupported message format was specified. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, message type = cc....cc, message format = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：電文種別

REQUEST：要求電文

RESPONSE：応答電文

dd....dd：電文形式

UNKNOWN：判断不能

BINARY：バイナリ形式

ANY：ANY形式

説明

未サポートの電文形式が指定されました。

(S)

処理を中止します。

(O)

SFTPアダプタが対応している電文形式（XML）を指定して，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEC82102-E

An attempt to acquire a request message has failed. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

要求電文の取得に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

例外情報を保存して，保守員に連絡してください。

KDEC82103-E

No tags necessary for the request message exist. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, tag name = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：タグ名称

説明

要求電文に必要なタグが存在しません。

(S)

処理を中止します。

(O)

例外情報を基に，読み込み対象のXMLファイルの構文を見直してください。タグ名称に対応する情報が実行環境プロパティファイルに存在する場合は，プロパティ値を見直してください。見直し後，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEC82104-E

An XML request message is invalid. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, error cause = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：原因情報

説明

XML形式の要求電文が不正です。

(S)

処理を中止します。

(O)

原因情報を参考にXML形式の要求電文を確認してください。要求電文を修正してから，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEC82105-E

No common attribute exists in the local-folder tag for the request message. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

説明

要求電文のlocal-folderタグにcommon属性が存在しません。

(S)

処理を中止します。

(O)

要求電文のlocal-folderタグのcommon属性の有無を確認してください。

KDEC82106-E

The common attribute in the local-folder tag for the request message is invalid. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, specified value = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：指定値

説明

要求電文のlocal-folderタグのcommon属性が不正です。

(S)

処理を中止します。

(O)

要求電文のlocal-folderタグのcommon属性値が，trueまたはfalseかどうかを確認してください。

KDEC82107-E

One or more tags specified in the request message are invalid. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, tag name = cc....cc, specified value = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：タグ名称

dd....dd：指定値

説明

要求電文に指定したタグ値が不正です。

(S)

処理を中止します。

(O)

指定値が，タグ名称に対応する要素に指定できる値かどうか確認してください。

タグ名称にuser-auth-typeが表示されている場合は，指定値が指定できる値かどうか確認してください。指定できる値の場合は，次に示すプロパティがSFTPアダプタ実行環境プロパティファイルに設定されているかどうか確認してください。

パスワード認証を実施する場合（指定値にpasswordが表示されている場合）

sftpadp.password-auth-inf-filepath

公開鍵認証を実施する場合（指定値にpublickeyが表示されている場合）

sftpadp.publickey-auth-inf-filepath

上記を見直し後に，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEC82108-E

An attempt to read the host public key file failed. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, file name = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：定義ファイルのパス

dd....dd：例外情報

説明

ホスト公開鍵ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

例外情報を参照してホスト公開鍵ファイルを見直してください。対策後，再度SFTPアダプタを開始してください。

KDEC82109-E

The property shown for the key name in the definition file does not exist. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, file name = cc....cc, authentication information = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：定義ファイルのパス

dd....dd：認証情報

パスワード認証を実施する場合：ユーザ名

公開鍵認証を実施する場合：鍵ID

説明

定義ファイルに，認証情報に示したプロパティが存在しません。

(S)

処理を中止します。

(O)

次の対策をしてください。

パスワード認証を実施する場合

csauserlsコマンドを実行して，認証情報に示されている情報が登録されているかどうか確認してください。

登録されていないときは，csauseraddコマンドを使ってパスワード認証情報にユーザを登録し，SFTPアダプタを再度開始してください。

公開鍵認証を実施する場合

csakeylsコマンドを実行して，認証情報に示されている情報が登録されているかどうか確認してください。

登録されていないときは，csakeyaddコマンドを使って公開鍵認証情報に秘密鍵の情報を登録し，SFTPアダプタを再度開始してください。

KDEC82200-E

An internal error occurred during SFTP processing. (service ID = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

SFTP処理において内部エラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC82201-E

An attempt to transfer a file specified in the SFTP adapter request message has failed. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, file name = cc....cc, command name = dd....dd, command message = ee....ee)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイル名称

dd....dd：SFTPコマンド

ee....ee：コマンドメッセージ

説明

SFTPアダプタの要求電文に指定したファイルの転送処理に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

コマンドメッセージを確認して，原因を取り除いてください。原因が取り除けない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC82202-E

The SFTP command failed. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, command name = cc....cc, command message = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：SFTPコマンド

dd....dd：コマンドメッセージ

説明

SFTPコマンドが失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

コマンドメッセージを確認して，原因を取り除いてください。原因が取り除けない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC82203-E

An attempt to save a response message has failed. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

応答電文の格納に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

例外情報を保存して，保守員に連絡してください。

KDEC82204-E

An error occurred during SFTP processing. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

説明

SFTPアダプタの処理においてエラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEC82205-E

An internal error occurred during SFTP processing. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, method name = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：内部メソッド名

dd....dd：例外情報

説明

SFTPアダプタの処理において内部エラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC82206-E

Asynchronous communication is not supported. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

説明

非同期通信はサポートされていません。

(S)

処理を中止します。

(O)

HCSC開発環境で，カスタムアダプタ定義のオペレーション情報設定項目の通信モデルを同期に設定してください。そのあと，再度SFTPアダプタをパッケージし直してください。

KDEC82207-E

An attempt to session connection to SFTP server has failed. (service ID = aa....aa, Client IP = bb....bb, Client Port = cc....cc, Host IP = dd....dd, Host Port = ee....ee)

aa....aa：サービスID

bb....bb：クライアントIPアドレス

cc....cc：クライアントポート番号

SFTPアダプタ実行環境プロパティの「sftpadp.client-port.min」，「sftpadp.client-port.max」の指定を省略した場合は0が出力されます。

dd....dd：ホストIPアドレス，またはホスト名

ee....ee：ホストポート番号

説明

SFTPサーバとのセッション接続処理に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

次のことを確認してください。

SFTPサーバのIPアドレス，ホスト名，またはポート番号に問題がないかどうか

SFTPクライアントのIPアドレスやポート番号に問題がないかどうか

SFTPサーバが稼働しているかどうか

ネットワークが正しく接続されているかどうか

KDEC82208-W

An attempt to connect the session to the SFTP server failed. Another attempt will be made. (service ID = aa....aa, Client IP = bb....bb, Client Port = cc....cc, Host IP = dd....dd, Host Port = ee....ee)

aa....aa：サービスID

bb....bb：クライアントIPアドレス

cc....cc：クライアントポート番号

SFTPアダプタ実行環境プロパティの「sftpadp.client-port.min」，「sftpadp.client-port.max」の指定を省略した場合は0が出力されます。

dd....dd：ホストIPアドレス，またはホスト名

ee....ee：ホストポート番号

説明

SFTPサーバとのセッション接続処理に失敗しました。再試行します。

(S)

再試行します。

KDEC82209-E

An attempt to open an SFTP channel failed. (service ID = aa....aa, exception information = bb....bb)

aa....aa：サービスID

bb....bb：例外情報

説明

SFTPチャネルの開始処理に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

SFTPサーバが稼働しているかどうか，ネットワークが正しく接続されているかどうかを確認してください。

KDEC82211-E

An attempt to exclude a file has failed. (service ID = aa....aa, file name = bb....bb)

aa....aa：サービスID

bb....bb：ファイル名

説明

ファイルの排他処理に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

転送するファイルはほかの処理で使用中です。ほかの処理が終了してから，再度実行してください。

KDEC82212-E

An attempt to close the transfer file failed. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, file name = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：転送ファイル名

説明

転送ファイルのクローズに失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC82213-E

The local folder specified in the request message does not exist. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, local folder = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ローカルフォルダ

説明

要求電文で指定されたローカルフォルダが存在しません。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC82216-W

Deletion of the transfer file failed. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, file name = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：転送ファイル名

説明

転送ファイルの削除に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

KDEC82217-E

The local file specified in the request message does not exist. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, file path = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイルパス

説明

要求電文で指定されたローカルファイルが存在しません。

(S)

処理を中止します。

(O)

要求電文で指定されたローカルフォルダ，およびファイル名で示すファイルが存在しているかどうか確認してください。ファイル名と同じ名前のフォルダが存在している場合は，要求電文の入力ファイルの指定を見直してください。

KDEC82218-E

An I/O error occurred during communication with the SFTP server. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, Host IP = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ホストIPアドレス，またはホスト名

dd....dd：例外情報

説明

SFTPサーバとの通信でI/Oエラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

次のことを確認してください。

SFTPサーバが稼働しているかどうか。

ネットワークが正しく接続されているかどうか。

また，その他の異常が発生していないかどうかを，ほかのメッセージログとSFTPプロトコルトレースで確認してください。

KDEC82219-E

An I/O error occurred during a file access. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, file path = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイルパス

dd....dd：例外情報

説明

ファイルへのアクセス中にI/Oエラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ファイルパスで示すファイルが存在するかどうか，または接続したユーザにファイル操作の権限が与えられているかどうかを確認してください。

KDEC82221-E

An attempt to close an intermediary file failed. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, file name = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイル名

説明

中間ファイルのクローズに失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC82223-W

Deletion of an intermediary file failed. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, file name = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイル名

説明

中間ファイルの削除に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

KDEC82224-E

An attempt to make the folder failed. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, folder path = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：フォルダパス

説明

要求電文で指定されたフォルダの作成に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

要求電文に指定したパスを見直してください。パスの指定に問題がない場合は，作成に失敗したフォルダの親フォルダの構成や状態を見直してください。

KDEC82225-E

An attempt to authenticate the host failed. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

ホスト認証に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

SFTPアダプタ実行環境プロパティファイルに指定したホスト公開鍵ファイルに，SFTPアダプタの接続先のSFTPサーバの公開鍵が登録されているかどうか確認してください。ホスト公開鍵が登録されている場合は，SFTPサーバの公開鍵が変更されていないかどうか確認してください。

KDEC82226-E

An attempt to authenticate the password failed. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, user name = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ユーザ名

dd....dd：例外情報

説明

パスワード認証に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

要求電文，またはSFTPアダプタ実行環境プロパティファイルに指定したユーザ名が正しいかどうか確認してください。ユーザ名が正しい場合は，csauseraddコマンドで再度パスワードを設定してください。

KDEC82227-E

An attempt to authenticate the public key failed. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, key id = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：鍵ID

dd....dd：例外情報

説明

公開鍵認証に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

次のどれかの対策をしてください。

exception informationに「PublicKeyAuth fail」が表示されている場合

要求電文，またはSFTPアダプタ実行環境プロパティファイルに指定した鍵IDに対応する秘密鍵が，サービスIDに表示されているSFTPアダプタでの使用を意図したものかどうか確認してください。鍵IDが正しい場合は，接続先のSFTPサーバに公開鍵が存在することを確認してください。

exception informationに「USERAUTH fail」が表示されている場合

要求電文，またはSFTPアダプタ実行環境プロパティファイルに指定した鍵IDに対応する秘密鍵のパスフレーズが誤っています。運用コマンドで正しいパスフレーズを設定してください。

exception informationに「invalid privatekey」が表示されている場合

要求電文，またはSFTPアダプタ実行環境プロパティファイルに指定した鍵IDに対応する秘密鍵の形式が不正です。秘密鍵ファイルを見直してください。

KDEC82228-E

An attempt to perform algorithm negotiation failed. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, algorithm type= cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：アルゴリズム種別

鍵交換方式：0

ホスト認証の方式：1

共通鍵暗号方式（クライアント→サーバ）：2

共通鍵暗号方式（サーバ→クライアント）：3

メッセージ認証コード（クライアント→サーバ）：4

メッセージ認証コード（サーバ→クライアント）：5

圧縮アルゴリズム（クライアント→サーバ）：6

圧縮アルゴリズム（サーバ→クライアント）：7

説明

アルゴリズムネゴシエーションに失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

SFTPアダプタがSFTPサーバに送信したアルゴリズムが，SFTPサーバでサポートされていません。

アルゴリズム種別に表示されているアルゴリズムが，SFTPサーバでサポートされていることを確認してください。

0〜7以外のアルゴリズム種別が表示されている場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC82229-W

An error occurred while outputting information to the method trace. (service ID = aa....aa, method name = bb....bb, error cause = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：日立トレース共通ライブラリのメソッド名

cc....cc：日立トレース共通ライブラリの持つ詳細メッセージ

説明

メソッドトレース，またはプロトコルトレースの出力処理で障害が発生しました。

(S)

障害が発生したトレースの取得を中止し，処理を続行します。

(O)

障害要因が運用上の問題ではないかどうかを確認してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

2.11　KDEC82500〜KDEC82999のメッセージ

この節では，KDEC82500〜KDEC82999のメッセージについて説明しています。

KDEC82500-I

Kafka Adapter started. (version = aa....aa, service ID = bb....bb)

aa....aa：Kafkaアダプタのバージョン情報

bb....bb：サービスID

説明

Kafkaアダプタが開始しました。

KDEC82501-E

The processing to start Kafka Adapter has failed. (service ID = aa....aa)

aa....aa：サービスID

説明

Kafkaアダプタの開始処理に失敗しました。

(S)

Kafkaアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC82502-E

An internal error occurred during the processing to start Kafka Adapter. (service ID = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

Kafkaアダプタの開始処理で内部エラーが発生しました。

(S)

Kafkaアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC82503-I

Analysis of the Kafka Adapter configuration has started. (service ID = aa....aa)

aa....aa：サービスID

説明

Kafkaアダプタの定義解析処理が開始しました。

KDEC82504-I

Analysis of the Kafka Adapter configuration ended normally. (service ID = aa....aa)

aa....aa：サービスID

説明

Kafkaアダプタの定義解析処理が正常終了しました。

KDEC82505-E

The execution environment properties file does not exist. (service ID = aa....aa, file name = bb....bb)

aa....aa：サービスID

bb....bb：Kafkaアダプタ実行環境プロパティファイルのパス

説明

Kafkaアダプタ実行環境プロパティファイルが存在しません。

(S)

Kafkaアダプタの開始処理を中止します。

(O)

Kafkaアダプタ実行環境プロパティファイルを作成し，再度Kafkaアダプタを開始してください。

KDEC82506-E

An attempt to read the execution environment properties file has failed. (service ID = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：Kafkaアダプタ実行環境プロパティファイルのパス

cc....cc：例外情報

説明

Kafkaアダプタ実行環境プロパティファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

Kafkaアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC82508-W

The default value will be assumed because a property value specified in the execution environment properties file is invalid. (service ID = aa....aa, file name = bb....bb, key name = cc....cc, specified value = dd....dd, default value = ee....ee)

aa....aa：サービスID

bb....bb：Kafkaアダプタ実行環境プロパティファイル名称

cc....cc：キー名称

dd....dd：指定値

ee....ee：デフォルト値

説明

Kafkaアダプタ実行環境プロパティファイルに指定したプロパティ値が正しくないため，デフォルト値を仮定します。

(S)

デフォルト値に設定して処理を続行します。

(O)

プロパティ値を正しく指定して，再度Kafkaアダプタを開始してください。

KDEC82511-W

Initialization of the trace has failed. (service ID = aa....aa, trace name = bb....bb, output file prefix string= cc....cc, number of output files = dd....dd, size of output files = ee....ee, error message = ff....ff)

aa....aa：サービスID

bb....bb：トレース名

data trace：データトレース

cc....cc：初期化時に使用したパラメタ（<出力先ディレクトリ>¥<拡張子を除いたトレースファイル名称>）

dd....dd：初期化時に使用したパラメタ（出力ファイル面数）

ee....ee：初期化時に使用したパラメタ（出力ファイルサイズ）

ff....ff：エラーメッセージ

説明

トレースの初期化に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

障害要因がパラメタ不正であった場合はKafkaアダプタ実行環境プロパティファイルを修正し，Kafkaアダプタを再開始してください。障害となった要因が運用上の問題ではない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC82514-E

An attempt to read the kafka adapter definition file has failed. (service ID = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：Kafkaアダプタ定義ファイル名称

cc....cc：例外情報

説明

Kafkaアダプタ定義ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

Kafkaアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC82516-E

An error occurred during analysis of the kafka adapter definition file. (service ID = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：Kafkaアダプタ定義ファイル名称

cc....cc：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ，または障害理由を表す次のメッセージ）

INVALID VALUE：<キー名>=<値>

説明

Kafkaアダプタ定義ファイルの解析でエラーが発生しました。

(S)

Kafkaアダプタの開始処理を中止します。

(O)

例外情報を参考にして，Kafkaアダプタ定義ファイルを修正し，再度Kafkaアダプタをパッケージし直してください。

KDEC82517-E

One or more property values specified in the property file are invalid. (service ID = aa....aa, exception information = bb....bb)

aa....aa：サービスID

bb....bb：例外情報（下位からスローされた例外のメッセージ，または障害理由を表す次のメッセージ）

INVALID VALUE：<キー名>=<値> または，INVALID VALUE：<キー名>

説明

プロパティファイルに指定したプロパティ値が不正です。

(S)

Kafkaアダプタの開始処理を中止します。

(O)

例外情報を参考にして，Kafkaアダプタ定義ファイルまたは，Kafkaアダプタ実行環境プロパティファイルを修正してください。対処後にKafkaアダプタ定義ファイルを修正した場合は，Kafkaアダプタを再起動してください。Kafkaアダプタ実行環境プロパティファイルを修正した場合は，再度Kafkaアダプタをパッケージし直してください。

KDEC82530-I

Kafka Adapter has been terminated. (service ID = aa....aa)

aa....aa：サービスID

説明

Kafkaアダプタが停止しました。

KDEC82531-W

An internal error occurred during the processing to terminate Kafka Adapter. (service ID = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

Kafkaアダプタの停止処理中に内部エラーが発生しました。

(S)

Kafkaアダプタの停止処理を続行します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC82532-W

An attempt to end the trace has failed. (service ID = aa....aa, trace name = bb....bb, method name = cc....cc, error message = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：トレース名

data trace：データトレース

cc....cc：エラー発生メソッド名称

dd....dd：エラーメッセージ

説明

トレースの終了処理に失敗しました。

(S)

終了処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。障害となった要因が運用上の問題ではない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC82540-E

An unsupported operation was specified. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

説明

未サポートのオペレーションが指定されました。

(S)

処理を中止します。

(O)

Kafkaアダプタが対応しているオペレーションを指定して，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEC82541-E

An unsupported message format was specified. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, message type = cc....cc, message format = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：電文種別

REQUEST：要求電文

RESPONSE：応答電文

dd....dd：電文形式

UNKNOWN：判断不能

BINARY：バイナリ電文

ANY：ANY形式

説明

未サポートの電文形式が指定されました。

(S)

処理を中止します。

(O)

Kafkaアダプタが対応している電文形式を指定して，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEC82542-E

The message format is invalid. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, message type = cc....cc, message format = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：電文種別

REQUEST：要求電文

dd....dd：電文形式

UNKNOWN：判断不能

BINARY：バイナリ電文

ANY：ANY形式

XML：XML電文

説明

電文形式が不正です。

(S)

処理を中止します。

(O)

正しい要求電文の電文形式のスキーマを開発環境で設定し，再度パッケージングしてください。

KDEC82543-E

An attempt to acquire a header request message has failed. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

ヘッダ要求電文の取得に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ヘッダ要求電文が正しいか確認してください。ヘッダ要求電文に問題がない場合は，例外情報を保存して，保守員に連絡してください。

KDEC82544-E

An attempt to acquire a body request message has failed. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

ボディ要求電文の取得に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ボディ要求電文が正しいか確認してください。ボディ要求電文に問題がない場合は，例外情報を保存して，保守員に連絡してください。

KDEC82545-E

An attempt to save a response message has failed. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

応答電文の格納に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

例外情報を保存して，保守員に連絡してください。

KDEC82546-E

An error occurred during Kafka Adapter processing. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

説明

Kafkaアダプタの処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEC82547-E

An internal error occurred during Kafka Adapter processing. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, method name = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：内部メソッド名

dd....dd：例外情報

説明

Kafkaアダプタの処理で内部エラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC82548-E

Asynchronous communication is not supported. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

説明

非同期通信はサポートされていません。

(S)

処理を中止します。

(O)

開発環境で，Kafkaアダプタ定義のオペレーション情報設定項目の通信モデルを同期に設定し，再度Kafkaアダプタをパッケージし直してください。

KDEC82549-E

An internal error occurred during Kafka Adapter communication processing. (service ID = aa....aa, method name = bb....bb, error code = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：メソッド名

cc....cc：原因コード

説明

Kafkaアダプタの通信処理中に内部エラーが発生しました。

原因コード

内容

11

invokeメソッドの引数にnullが指定されました。

15

デフォルトの応答電文の作成に失敗しました（DOM生成失敗）。

16

デフォルトの応答電文の作成に失敗しました（要素設定失敗）。

17

要求電文の要素の値取得に失敗しました。

18

ボディ要求電文のバイト操作でエラーが発生しました。

19

ヘッダ要求電文のバイト操作でエラーが発生しました。

20

hexBinary形式のバイト変換でエラーが発生しました（デコーディングエラー）。

21

base64Binary形式のバイト変換でエラーが発生しました（デコーディングエラー）。

22

メッセージ送信の内部処理で予期しないエラーが発生しました。

99

上記以外の予期しないエラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC82550-E

The header request message is invalid. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, error cause = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：原因情報

説明

ヘッダ要求電文に指定された値が不正です。

原因情報

説明

The root element name is invalid.

ルート要素名が不正です。

A value of the element is invalid.

要素の値が不正です。

A value of the partition element is invalid.

パーティション要素の値が不正です。

A value of the timestamp element is invalid.

タイムスタンプ要素の値が不正です。

The child element of the record element is invalid.

record要素の子要素が不正です。

The element of the can not be omitted is not specified in the child element of the header element.

header要素の子要素に必須要素がありません。

The element of the can not be omitted is not specified in the child element of the root element.

root要素の子要素に必須要素がありません。

(S)

処理を中止します。

(O)

ヘッダ要求電文が正しいか確認してください。原因情報が「A value of the element is invalid.」の場合は，例外ログの例外情報で，不正な値を指定した要素名を確認できます。

要求電文に問題がない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC82551-E

Processing for the message aa....aa has failed. (service ID = bb....bb)

aa....aa：オペレーション名

bb....bb：サービスID

説明

Kafkaアダプタの通信処理で失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

直前に出力されているメッセージに従い要因を取り除いてください。失敗要因を取り除いても回復できない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC82553-E

An error occurred during output of the trace file. (service ID = aa....aa, trace name = bb....bb, method name = cc....cc, error cause = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：トレース名

data trace：データトレース

cc....cc：エラー発生メソッド名

dd....dd：原因情報

説明

トレースの出力処理で障害が発生しました。

(S)

トレースの取得を中止し，処理を続行します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。障害となった要因が運用上の問題ではない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC82554-E

Authentication with the broker failed. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

Brokerとの認証に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

例外情報を参考にして，BrokerおよびKafkaアダプタで設定した認証情報が正しいことを確認してください。対処後にKafkaアダプタを再起動してください。

KDEC82555-E

The operation failed because you do not have the permissions needed for the operation. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

操作に対する権限がないため，操作が失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

例外情報を参考にして，操作に必要なアクセス権限を設定してください。対処後にKafkaアダプタを再起動してください。

KDEC82559-E

An attempt to send a message failed. (service ID = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

メッセージの送信処理に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

例外情報を参考にして，対処してください。対処できない場合，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

次のように対処してください。

例外情報にjp.co.Hitachi.soft.csc.kafka.common.errors.TimeoutExceptionが発生している場合は，タイムアウトの期間内にメッセージの送信処理でタイムアウトが発生したおそれがあります。次の項目を見直してください。

ネットワークの状態

タイムアウト値

送信先に指定したトピック名，パーティションIDが送信先に存在するか

例外情報にjp.co.Hitachi.soft.csc.kafka.common.errors.RecordBatchTooLargeExceptionが発生している場合は，メッセージの最大許容サイズを超えているおそれがあるため，メッセージの送信サイズまたは，メッセージの送信サイズに関するプロパティ値を確認してください。

例外情報にjp.co.Hitachi.soft.csc.kafka.common.errors.InvalidTopicExceptionが発生している場合は，送信先に指定したトピック名が長すぎる，または無効な文字が含まれているおそれがあるため，送信先に指定したトピック名を見直してください。

例外情報にjp.co.Hitachi.soft.csc.kafka.common.errors.UnknownProducerIdExceptionが発生している場合は，Brokerに送信されたメッセージの保有期間が経過し，削除されたときに発生するおそれがあるため，Broker側のメッセージの保有期間の設定を見直してください。

2.12　KDEC83000〜KDEC83099のメッセージ

この節では，KDEC83000〜KDEC83099のメッセージについて説明しています。

KDEC83002-E

Processing will now stop because an error occurred during custom reception framework processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, ClientID = cc....cc, service name = dd....dd, service operation name = ee....ee, topic name = ff....ff, partition = gg....gg, offset = hh....hh, RootApInfo = ii....ii, error message = jj....jj, error code = kk....kk)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：クライアント相関ID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：トピック名

gg....gg：パーティション

hh....hh：オフセット

ii....ii：ルートアプリケーション情報

jj....jj：エラーメッセージ

kk....kk：エラーコード

説明

カスタム受付フレームワーク内の処理でエラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，このメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度サービス部品呼び出し要求を実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC83003-E

Processing will now stop because an internal error occurred during custom reception framework processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, ClientID = cc....cc, service name = dd....dd, service operation name = ee....ee, topic name = ff....ff, partition = gg....gg, offset = hh....hh, RootApInfo = ii....ii, error message = jj....jj, error code = kk....kk)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：クライアント相関ID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：トピック名

gg....gg：パーティション

hh....hh：オフセット

ii....ii：ルートアプリケーション情報

jj....jj：エラーメッセージ

kk....kk：エラーコード

説明

カスタム受付フレームワーク内の処理で内部エラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC83004-E

Processing will now stop because an internal error occurred during Kafka reception processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, ClientID = cc....cc, service name = dd....dd, service operation name = ee....ee, topic name = ff....ff, partition = gg....gg, offset = hh....hh, RootApInfo = ii....ii, error message = jj....jj, error code = kk....kk)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：クライアント相関ID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：トピック名

gg....gg：パーティション

hh....hh：オフセット

ii....ii：ルートアプリケーション情報

jj....jj：エラーメッセージ

kk....kk：エラーコード

説明

Kafka受付内の処理で内部エラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC83005-I

Kafka reception was initialized. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

説明

Kafka受付が初期化されました。

(S)

処理を継続します。

KDEC83006-E

Processing will now stop because an attempt to initialize Kafka reception failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, exception = cc....cc, error message = dd....dd)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：例外名

dd....dd：例外詳細メッセージ

説明

Kafka受付の初期化に失敗したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

障害要因を取り除いてください。

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC83007-E

A Kafka reception definition file is not specified. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

説明

Kafka受付定義ファイルが指定されていません。

(S)

処理を中断します。

(O)

Kafka受付にKafka受付定義ファイルを設定してください。

2.13　KDEC83100〜KDEC83199のメッセージ

この節では，KDEC83100〜KDEC83199のメッセージについて説明しています。

KDEC83100-E

Processing will now be canceled because an error occurred during custom reception framework processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, error message = gg....gg, error code = hh....hh)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：エラーメッセージ

hh....hh：エラーコード

説明

カスタム受付フレームワーク内の処理でエラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，このメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度サービス部品呼び出し要求を実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。また，カスタム受付フレームワーク内の処理で発生したエラーにフォルト情報が存在する場合，そのフォルト情報がメッセージログに出力（KDEC83107-W）されます。その警告メッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。

KDEC83101-E

Processing will now be canceled because an error occurred during gRPC reception processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, error message = gg....gg, error code = hh....hh)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：エラーメッセージ

hh....hh：エラーコード

説明

gRPC受付内の処理でエラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，このメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度サービス部品呼び出し要求を実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC83102-E

Processing will now be canceled because an internal error occurred during custom reception framework processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, exception = gg....gg, error message = hh....hh)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：例外名

hh....hh：例外詳細メッセージ

説明

カスタム受付フレームワーク内の処理で内部エラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC83103-E

Processing will now be canceled because an internal error occurred during gRPC reception processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, exception = gg....gg, error message = hh....hh)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：例外名

hh....hh：例外詳細メッセージ

説明

gRPC受付内の処理で内部エラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC83104-E

A response message returned from a business process is invalid. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, error message = gg....gg)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：詳細メッセージ

説明

ビジネスプロセスから返された応答電文が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

詳細メッセージの内容を参照し，ビジネスプロセスから返す応答電文を訂正してください。

KDEC83105-E

A header telegram returned from a business process is invalid. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, element name = gg....gg)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：要素名

説明

ビジネスプロセスから返されたヘッダ電文が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

ビジネスプロセスから返すヘッダ電文を訂正してください。

要素名に示した要素が存在するか確認してください。

KDEC83106-E

A fault telegram returned from a business process is invalid. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, element name = gg....gg)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：要素名

説明

ビジネスプロセスから返されたフォルト電文が不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

ビジネスプロセスから返すフォルト電文を訂正してください。

要素名に示した要素が存在するか，要素値が指定可能値の範囲であるか確認してください。

KDEC83107-W

This message is fault information regarding the error that occurred in custom reception framework processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, process instance ID = gg....gg, fault code = hh....hh, fault string = ii....ii, fault actor = jj....jj, fault name = kk....kk)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：ビジネスプロセスのインスタンスID

hh....hh：FaultCode情報

ii....ii：FaultString情報

jj....jj：FaultActor情報

kk....kk：フォルト名（例外名）

説明

カスタム受付フレームワーク内の処理で発生したエラーのフォルト情報です。

(S)

処理を中断します。

(O)

直前のエラーメッセージを参照し，障害要因を取り除いてください。

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC83108-I

gRPC reception was initialized. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

説明

gRPC受付が初期化されました。

(S)

処理を継続します。

KDEC83109-E

Processing will now stop because an attempt to initialize gRPC reception failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, exception = cc....cc, error message = dd....dd)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：例外名

dd....dd：例外詳細メッセージ

説明

gRPC受付の初期化に失敗したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

障害要因を取り除いてください。

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

2.14　KDEC84000〜KDEC84199のメッセージ

この節では，KDEC84000〜KDEC84199のメッセージについて説明しています。

KDEC84000-E

An internal error occurred in the gRPC adapter. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

gRPCアダプタ内部で実行時エラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

保守員に連絡して原因を調査してください。

KDEC84001-E

An unsupported message format was specified. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, message type = cc....cc, message format = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：電文種別

REQUEST = 要求電文

RESPONSE = 応答電文

dd....dd：電文形式

BINARY = Binary電文

ANY = ANY電文

NONE = 未初期化，または未定義

UNKNOWN = 未知の形式

説明

未サポートの電文種別が指定されました。

(S)

処理を中断します。

(O)

電文形式がNONEの場合は，アダプタの電文が未定義になっていないか確認してください。電文が定義されている場合は，初期化済みの電文を利用しているか確認してください。

電文形式がNONE以外の場合は，gRPCアダプタで使用可能な形式の電文を指定しているか，定義を確認してください。

KDEC84002-E

An error occurred during the creation of a fault message. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

フォルト電文の生成処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC84003-E

An error occurred during the creation of a header response message. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

ヘッダ応答電文の生成処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC84004-E

An error occurred during the creation of a request message. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

要求メッセージの生成処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ボディ要求電文に正しい電文を指定しているか確認してください。正しい電文を指定している場合は，例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。

KDEC84005-E

An error occurred during the creation of a response message. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

応答電文の生成処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC84006-E

An error occurred during the analysis of a header request message. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

ヘッダ要求電文の解析でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ヘッダ要求電文に正しい電文を指定しているか確認してください。正しい電文を指定している場合は，例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。

KDEC84007-E

An error occurred during processing to refresh the access token. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

アクセストークンのリフレッシュでエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

接続先が起動しているか確認してください。障害となった要因が運用上の問題ではない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC84020-E

An error status code was received from the service. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, status code = cc....cc, message = dd....dd, details = ee....ee, trailer = ff....ff, exception information = gg....gg)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ステータスコード

dd....dd：開発者向けメッセージ※

ee....ee：詳細情報※

ff....ff：トレイラー※

gg....gg：例外情報※

注※

設定されていない場合は空文字になります。

説明

サービスからエラーのステータスコードを受信しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ステータスコードや詳細情報に従い，原因を調査してください。

KDEC84031-E

An error occurred during the analysis of the self-defined file. (adapter name = aa....aa, key name = bb....bb, specified value = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：キー名称

cc....cc：指定値

dd....dd：例外情報（例外情報がない場合はnull）

説明

独自定義ファイルの解析でエラーが発生しました。

(S)

gRPCアダプタの開始処理を中止します。

(O)

メッセージに従い，gRPCアダプタ独自定義ファイルを見直してください。

KDEC84032-E

An error occurred during the analysis of the execution environment properties file. (adapter name = aa....aa, file path = bb....bb, key name = cc....cc, specified value = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：ファイルのパス

cc....cc：キー名称

dd....dd：指定値

ee....ee：例外情報（例外情報がない場合はnull）

説明

gRPCアダプタ実行環境プロパティファイルの解析でエラーが発生しました。

(S)

gRPCアダプタの開始処理を中止します。

(O)

メッセージに従い，gRPCアダプタ実行環境プロパティファイルを見直してください。

KDEC84033-E

The execution environment properties file does not exist. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：定義ファイルのパス

説明

gRPCアダプタ実行環境プロパティファイルが存在しません。

(S)

gRPCアダプタの開始処理を中止します。

(O)

次のことを確認後に再度gRPCアダプタを開始してください。

gRPCアダプタ実行環境プロパティファイルを作成しているか。

gRPCアダプタ実行環境プロパティファイルにアクセスできるよう適切なパーミッションを設定しているか。

KDEC84034-E

The property indicated by the key name in the execution environment properties file does not exist. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, key name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：定義ファイルのパス

cc....cc：例外情報

説明

定義ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

gRPCアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC84035-E

The property shown for the key name in the execution environment properties file does not exist. (adapter name = aa....aa, key name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：キー名称

説明

gRPCアダプタ実行環境プロパティファイルにキー名称に示したプロパティが存在しません。

(S)

gRPCアダプタの開始処理を中止します。

(O)

gRPCアダプタ実行環境プロパティファイルを正しく修正し，gRPCアダプタを再度開始してください。

KDEC84036-E

An error occurred during the creation of authentication information. (adapter name = aa....aa, authentication type = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：認証の種別

TLS：SSL/TLS

GAUTH：Token-based authentication with Google

cc....cc：例外情報

説明

認証情報の作成でエラーが発生しました。

(S)

gRPCアダプタの開始処理を中止します。

(O)

認証の種別に対応するgRPCアダプタ実行環境プロパティファイルの定義を正しく修正し，gRPCアダプタを再度開始してください。

KDEC84050-W

Initialization of the data trace failed. (adapter name = aa....aa, prefix string of output file = bb....bb, number of output files = cc....cc, size of output files = dd....dd, method name = ee....ee, error message = ff....ff)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：データトレースの出力先

cc....cc：出力ファイル面数

dd....dd：出力ファイルサイズ

ee....ee：エラー発生メソッド名称

ff....ff：エラーメッセージ

説明

データトレースの初期化に失敗しました。

(S)

開始処理を継続します。

(O)

障害要因がパラメタ不正であった場合はgRPCアダプタ実行環境プロパティファイルを修正し，gRPCアダプタを再度開始してください。障害となった要因が運用上の問題ではない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC84051-W

An attempt to end the data trace failed. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, error message = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：エラー発生メソッド名称

cc....cc：エラーメッセージ

説明

データトレースの終了処理に失敗しました。

(S)

終了処理を継続します。

(O)

保守員に連絡して原因を調査してください。

KDEC84052-W

An error occurred while outputting information to the data trace. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, error message = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：エラー発生メソッド名称

cc....cc：エラーメッセージ

説明

データトレースの出力処理で障害が発生しました。

(S)

データトレースを出力しない状態で処理を継続します。

(O)

保守員に連絡して原因を調査してください。

KDEC84060-E

An error occurred during processing to close the I/O stream. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file path = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイルパス

dd....dd：例外情報

説明

入出力ストリームのクローズ処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

保守員に連絡して原因を調査してください。

KDEC84061-E

An error occurred during create of the channel. (adapter name = aa....aa, exception information = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：例外情報

説明

チャネルの作成でエラーが発生しました。

(S)

gRPCアダプタの開始処理を中止します。

(O)

gRPCアダプタ実行環境プロパティファイルに指定したgRPCアダプタの接続先が正しいか確認してください。接続先が正しい場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC84062-I

The gRPC adapter was started. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

gRPCアダプタが開始されました。

KDEC84063-I

The gRPC adapter was stopped. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

gRPCアダプタが停止されました。

KDEC84064-E

An attempt to start the gRPC adapter failed. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

gRPCアダプタの開始処理に失敗しました。

(S)

gRPCアダプタの開始処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEC84065-W

An internal error occurred during processing to stop the gRPC adapter. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

停止処理中に内部エラーが発生しました。

(S)

gRPCアダプタの停止処理を続行します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC84066-E

An internal error occurred during processing to start the gRPC adapter. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

gRPCアダプタの開始処理中に内部エラーが発生しました。

(S)

gRPCアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEC84080-E

An error occurred in the gRPC adapter. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

gRPCアダプタでエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

例外情報を参照して障害要因を取り除いてください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

2.15　KDEC84200〜KDEC84299のメッセージ

この節では，KDEC84200〜KDEC84299のメッセージについて説明しています。

KDEC84200-E

Processing will now be canceled because an error occurred during custom reception framework processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID =cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, error message = gg....gg, error code = hh....hh)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：エラーメッセージ

hh....hh：エラーコード

説明

カスタム受付フレームワーク内の処理でエラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，このメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度サービス部品呼び出し要求を実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。また，カスタム受付フレームワーク内の処理で発生したエラーにフォルト情報が存在する場合，そのフォルト情報がメッセージログに出力（KDEC83107-W）されます。その警告メッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。

KDEC84201-E

Processing will now be canceled because an error occurred during schedule triggered reception processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, error message = gg....gg, error code = hh....hh)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：エラーメッセージ

hh....hh：エラーコード

説明

スケジュール駆動受付内の処理でエラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージログファイルを参照し，このメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照して，障害要因を取り除いてください。障害要因が運用上の問題であった場合は再度サービス部品呼び出し要求を実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC84202-E

Processing will now be canceled because an internal error occurred during custom reception framework processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, exception = gg....gg, error message = hh....hh)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：例外名

hh....hh：例外詳細メッセージ

説明

カスタム受付フレームワーク内の処理で内部エラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC84203-E

Processing will now be canceled because an internal error occurred during schedule triggered reception processing. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, exception = gg....gg, error message = hh....hh)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：例外名

hh....hh：例外詳細メッセージ

説明

スケジュール駆動受付内の処理で内部エラーが発生したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC84205-E

No work folder root folder exists. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, root path = gg....gg)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：作業フォルダのルートパス

説明

作業フォルダのルートフォルダが存在しません。

(S)

処理を中断します。

(O)

作業フォルダのルートフォルダを作成し，再度実行してください。

KDEC84206-E

An attempt to create a work folder has failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, work folder path = gg....gg)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：作業フォルダのパス

説明

作業フォルダの作成に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メッセージ中に表示されている作業フォルダのパスにディレクトリを作成できない要因を取り除き，再度実行してください。

KDEC84207-W

An attempt to delete a work folder has failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, work folder path = gg....gg)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：作業フォルダのパス

説明

作業フォルダの削除に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

メッセージ中に表示されている作業フォルダのパスのディレクトリを削除できない要因を取り除き，運用コマンドを使用して作業フォルダを削除してください。

KDEC84208-W

Creation of a task was omitted because a task is running. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, event occurrence time = cc....cc)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：イベントの発生時刻

「yyyy/MM/dd HH:mm:ss」の形式で出力

説明

実行中のタスクがあるため，タスクの生成を省略します。

(S)

処理を続行します。

(O)

対処は必要ありません。

KDEC84209-W

A task is running, so currently occurring events might wait for the task to run. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, event occurrence time = cc....cc)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：イベントの発生時刻

「yyyy/MM/dd HH:mm:ss」の形式で出力

説明

実行中のタスクがあります。現在発生しているイベントは，タスクの実行が待機状態となるおそれがあります。

(S)

処理を続行します。

(O)

対処は必要ありません。

KDEC84210-W

A timeout occurred while calling the business process. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, RequestID = cc....cc, service name = dd....dd, operation name = ee....ee, RootApInfo = ff....ff, event occurrence time = gg....gg)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：リクエストID

dd....dd：サービス名

ee....ee：サービスオペレーション名

ff....ff：ルートアプリケーション情報

gg....gg：イベントの発生時刻

「yyyy/MM/dd HH:mm:ss」の形式で出力

説明

ビジネスプロセスの呼び出し中にタイムアウトが発生しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

メッセージログやリクエストトレースを参照して，リクエストの進行状況を確認してください。障害となった要因を取り除くか，タイムアウト値を見直してください。

KDEC84212-E

The schedule function ended abnormally. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, exception = cc....cc, error message = dd....dd)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：例外名

dd....dd：例外詳細メッセージ

説明

スケジュール機能が異常終了しました。

(S)

処理を継続します。

(O)

スケジュール駆動受付を再起動してください。

再起動しても同様の現象になる場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC84250-I

Schedule triggered reception was initialized. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

説明

スケジュール駆動受付が初期化されました。

(S)

処理を継続します。

KDEC84251-E

Processing will now stop because an attempt to initialize schedule triggered reception failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, exception = cc....cc, error message = dd....dd)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：例外名

dd....dd：例外詳細メッセージ

説明

スケジュール駆動受付の初期化に失敗したため，処理を中断します。

(S)

処理を中断します。

(O)

障害要因を取り除いてください。

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC84252-W

An attempt to initialize the EventHistory log failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, cause = cc....cc, information = dd....dd)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：発生詳細原因

dd....dd：発生した場所

説明

イベント履歴ログの初期化に失敗しました。

(S)

イベント履歴ログを出力しない状態で処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC84253-W

Processing to end the EventHistory log failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, cause = cc....cc, information = dd....dd)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：発生詳細原因

dd....dd：発生した場所

説明

イベント履歴ログの終了処理に失敗しました。

(S)

終了処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC84254-E

An attempt to start the schedule function has failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, exception = cc....cc, error message = dd....dd)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：例外名

dd....dd：例外詳細メッセージ

説明

スケジュール機能の開始に失敗しました。

(S)

処理を継続します。

(O)

スケジュール駆動受付を再起動してください。

再起動しても同様の現象になる場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEC84255-E

An attempt to read the definition file failed. (reception name = aa....aa, reception ID = bb....bb, definition file path = cc....cc, exception = dd....dd, error message = ee....ee)

aa....aa：受付名

bb....bb：受付ID

cc....cc：定義ファイルのパス

dd....dd：例外名

ee....ee：例外詳細メッセージ

説明

定義ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

スケジュール駆動受付コンフィグファイルのアクセス権限を見直してください。

問題が解決しない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

2.16　KDEE10000〜KDEE13999のメッセージ

この節では，KDEE10000〜KDEE13999のメッセージについて説明しています。

KDEE10000-I

TP1-adapter (aa....aa) has been started. Adapter name = bb....bb

aa....aa：TP1アダプタのバージョン情報

bb....bb：アダプタ名

説明

TP1アダプタが開始しました。

(S)

処理を続行します。

KDEE10001-E

An attempt to initialize the TP1-adapter failed. Adapter name = aa....aa

aa....aa：アダプタ名

説明

TP1アダプタの初期化処理に失敗しました。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

このメッセージ以前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEE10002-E

Content of the TP1/Client/J configuration file is invalid. Adapter name = aa....aa, Configuration file name = bb....bb, Exception information = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1/Client/J環境定義ファイル名

cc....cc：例外情報

説明

TP1/Client/J環境定義ファイルの内容に誤りがあります。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

TP1/Client/J環境定義ファイルの内容を正しく修正して，再度TP1アダプタを開始してください。

KDEE10003-E

TP1/Client/J configuration file is not found. Adapter name = aa....aa, Configuration file name = bb....bb, Exception information = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1/Client/J環境定義ファイル名

cc....cc：例外情報

説明

TP1/Client/J環境定義ファイルが存在しません。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

TP1/Client/J環境定義ファイルを作成して，再度TP1アダプタを開始してください。

KDEE10004-E

Cannot access to the TP1/Client/J configuration file. Adapter name = aa....aa, Configuration file name = bb....bb, Exception information = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1/Client/J環境定義ファイル名

cc....cc：例外情報

説明

TP1/Client/J環境定義ファイルにアクセスできません。セキュリティマネージャがファイルの読み込みを許可していないおそれがあります。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

TP1/Client/Jが定義ファイルにアクセスできるように，適切なパーミッションをセキュリティポリシーファイルに記述する必要があります。マニュアル「アプリケーションサーバ リファレンス 定義編(サーバ定義)」の「2.2.4　server.policy（J2EEサーバ用セキュリティポリシーファイル）」を参照して対処したあと，再度TP1アダプタを開始してください。

KDEE10005-E

Failed to open the connection. Adapter name = aa....aa, Configuration file name = bb....bb, Exception information = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1/Client/J環境定義ファイル名

cc....cc：例外情報

説明

接続先とのコネクションの確立に失敗しました。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

TP1/Client/Jの例外情報を参照して，原因を取り除いてください。

KDEE10006-E

The host name specified in the TP1/Client/J configuration file is invalid. Adapter name = aa....aa, Configuration file name = bb....bb, Exception information = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1/Client/J環境定義ファイル名

cc....cc：例外情報

説明

TP1/Client/J環境定義ファイルのdchostオペランドの指定が不正です。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

TP1/Client/J環境定義ファイルのdchostオペランドを正しく指定して，再度TP1アダプタを開始してください。

KDEE10007-E

The port number specified in the TP1/Client/J configuration file is invalid. Adapter name = aa....aa, Configuration file name = bb....bb, Exception information = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1/Client/J環境定義ファイル名

cc....cc：例外情報

説明

TP1/Client/J環境定義ファイルのポート番号の指定が不正です。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

TP1/Client/J環境定義ファイルのdcrapportオペランドを正しく指定して，再度TP1アダプタを開始してください。

KDEE10008-E

Cannot allocate the rap listener server resource. Adapter name = aa....aa, Configuration file name = bb....bb, Exception information = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1/Client/J環境定義ファイル名

cc....cc：例外情報

説明

RAPリスナーまたはRAPサーバで，メモリまたは管理テーブルのリソース不足が発生しました。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

RAPリスナーサーバが動作しているホストのメモリを確認してください。メモリ不足が発生している場合は，メモリを増やしたあと，再実行してください。

KDEE10009-E

Communication error occurred. Adapter name = aa....aa, Configuration file name = bb....bb, Exception information = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1/Client/J環境定義ファイル名

cc....cc：例外情報

説明

通信障害が発生したか，RAPサーバが起動されていないおそれがあります。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

通信障害の場合は，例外情報を参照して対処したあと，再度TP1アダプタを開始してください。

リモートAPI機能を使用する場合は，RAPサーバが正常に起動されているか確認してください。RAPサーバが起動されていないときは，起動したあとで再度TP1アダプタを開始してください。

KDEE10010-E

Internal error occurred in TP1/Client/J. Adapter name = aa....aa, Method name = bb....bb, Exception information = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1/Client/Jのメソッド名

cc....cc：例外情報

説明

TP1/Client/Jで内部エラーが発生しました。例外情報の意味は，次のとおりです。

メソッド名

例外情報

意味

rpcOpen

ErrIOErrException

何らかの入出力例外が発生しました。

ErrProtoException

メソッドの発行順序に誤りがあります。

ErrSyserrException

システムエラーが発生しました。

setRpcextend

ErrInvalidArgsException

引数の指定に誤りがあります。

openConnection

ErrIOErrException

何らかの入出力例外が発生しました。

ErrSyserrException

システムエラーが発生しました。

ErrProtoException

メソッドの発行順序に誤りがあります。

ErrInvalidArgsException

引数の指定に誤りがあります。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEE10011-E

Internal error occurred. Adapter name = aa....aa, Method name = bb....bb, Exception information = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

TP1アダプタで内部エラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEE10013-E

Mismatching environment in the TP1-adapter to TP1/Client/J. Adapter name = aa....aa, TP1/Client/J configuration file name = bb....bb, TP1-adapter(cc....cc = dd....dd), TP1/Client/J(ee....ee = ff....ff)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1/Client/J環境定義ファイル名

cc....cc：TP1アダプタの通信構成定義の要素名

dd....dd：要素の値

ee....ee：不整合となったTP1/Client/J環境定義のオペランド

ff....ff：オペランドの値

説明

TP1アダプタの通信構成定義とTP1/Client/J環境定義の指定値に不整合があります。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

メッセージに表示されたTP1/Client/J環境定義ファイルのオペランド，およびオペランドの値を正しく指定して，再度TP1アダプタを開始してください。

KDEE10014-E

The watch time specified in the TP1/Client/J configuration file is invalid. Adapter name = aa....aa, Configuration file name = bb....bb, Value = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1/Client/J環境定義ファイル名

cc....cc：監視時間指定値

説明

TP1/Client/J環境定義ファイルのdcwatchtimオペランドの指定が不正です。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

TP1/Client/J環境定義ファイルのdcwatchtimオペランドを正しく指定して，再度TP1アダプタを開始してください。

KDEE10015-E

No service_group element specified in the TP1-adapter configuration file. (Adapter name = aa....aa, Configuration file name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1アダプタの通信構成定義ファイル名

説明

TP1アダプタの通信構成定義ファイルにservice_group要素が指定されていません。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

開発環境でTP1アダプタの通信構成定義ファイルのservice_group要素を正しく指定して，再度TP1アダプタをパッケージし直してください。

KDEE10016-E

No operation element specified in the TP1-adapter configuration file. (Adapter name = aa....aa, Configuration file name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1アダプタの通信構成定義ファイル名

説明

TP1アダプタの通信構成定義ファイルにoperation要素が指定されていません。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

開発環境でTP1アダプタの通信構成定義ファイルのoperation要素を正しく指定して，再度TP1アダプタをパッケージし直してください。

KDEE10500-I

TP1-adapter has been terminated. Adapter name = aa....aa

aa....aa：アダプタ名

説明

TP1アダプタが停止しました。

(S)

処理を続行します。

KDEE10501-W

An error occurred in finish the TP1-adapter. Adapter name = aa....aa

aa....aa：アダプタ名

説明

TP1アダプタの停止処理中にエラーが発生しました。

(S)

TP1アダプタの停止処理を続行します。

(O)

このメッセージ以前に出力されているメッセージを参照してください。

KDEE10502-W

Failed to close the connection. Adapter name = aa....aa, Configuration file name = bb....bb, Exception information = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1/Client/J環境定義ファイル名

cc....cc：例外情報

説明

接続先とのコネクションのクローズに失敗しました。

(S)

TP1アダプタの停止処理を続行します。

(O)

TP1/Client/Jの例外情報を参照して，原因を取り除いてください。

KDEE10503-W

Internal error occurred in TP1/Client/J. Adapter name = aa....aa, Method name = bb....bb, Exception information = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1/Client/Jのメソッド名

cc....cc：例外情報

説明

TP1/Client/Jで内部エラーが発生しました。例外情報の意味は次のとおりです。

メソッド名

例外情報

意味

rpcClose

ErrIOErrException

何らかの入出力例外が発生しました。

ErrSyserrException

システムエラーが発生しました。

ErrNetDownException

ネットワーク障害が発生しました。

closeConnection

ErrIOErrException

何らかの入出力例外が発生しました。

ErrSyserrException

システムエラーが発生しました。

ErrNetDownException

ネットワーク障害が発生しました。

(S)

TP1アダプタの停止処理を続行します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEE10504-W

Internal error occurred. Adapter name = aa....aa, Method name = bb....bb, Exception information = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

TP1アダプタで内部エラーが発生しました。

(S)

TP1アダプタの停止処理を続行します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEE11000-E

Unsupported operation. Adapter name = aa....aa, Operation name = bb....bb

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

未サポートのオペレーションが指定されました。

(S)

処理を中止します。

(O)

TP1アダプタが対応しているオペレーションを指定して，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEE11001-E

Unsupported telegram. Adapter name = aa....aa, MsgType = bb....bb, TelType = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：電文種別

REQUEST：要求電文

RESPONSE：応答電文

cc....cc：電文形式

XML：XML電文

UNKNOWN：判断不能

説明

未サポートの電文形式が指定されました。

(S)

処理を中止します。

(O)

TP1アダプタが対応している電文形式（バイナリ電文または任意形式電文）を指定して，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEE11002-E

The operation of the telegram failed. Adapter name = aa....aa, Operation name = bb....bb, Cause = cc....cc, Exception information = dd....dd

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：原因コード

dd....dd：詳細情報

説明

電文の操作に失敗しました。原因コードの内容は，次のとおりです。

原因コード

内容

詳細情報

01

データコンテナからの電文取得に失敗しました。

データコンテナ操作の例外情報を参照してください。

02

データコンテナへの電文設定に失敗しました。

データコンテナ操作の例外情報を参照してください。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEE11003-E

Failed to open the connection. Service group name = aa....aa, Service name = bb....bb, Adapter name = cc....cc Operation name = dd....dd, Configuration file name = ee....ee, Exception information = ff....ff

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：TP1/Client/J環境定義ファイル名

ff....ff：例外情報

説明

接続先とのコネクションの確立に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

TP1/Client/Jの例外情報を参照して，原因を取り除いてください。

KDEE11004-E

The host name specified in the TP1/Client/J configuration file is invalid. Service group name = aa....aa, Service name = bb....bb, Adapter name = cc....cc, Operation name = dd....dd, Configuration file name = ee....ee, Exception information = ff....ff

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：TP1/Client/J環境定義ファイル名

ff....ff：例外情報

説明

TP1/Client/J環境定義ファイルのdchostオペランドの指定が不正です。

(S)

処理を中止します。

(O)

TP1/Client/J環境定義ファイルのdchostオペランドを正しく指定して，再度TP1アダプタを開始してください。

KDEE11005-E

The port number specified in the TP1/Client/J configuration file is invalid. Service group name = aa....aa, Service name = bb....bb, Adapter name = cc....cc, Operation name = dd....dd, Configuration file name = ee....ee, Exception information = ff....ff

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：TP1/Client/J環境定義ファイル名

ff....ff：例外情報

説明

TP1/Client/J環境定義ファイルのポート番号の指定が不正です。

(S)

処理を中止します。

(O)

TP1/Client/J環境定義ファイルのdcrapportオペランドを正しく指定して，再度TP1アダプタを開始してください。

KDEE11006-E

Cannot allocate the rap listener server resource. Service group name = aa....aa, Service name = bb....bb, Adapter name = cc....cc, Operation name = dd....dd, Configuration file name = ee....ee, Exception information = ff....ff

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：TP1/Client/J環境定義ファイル名

ff....ff：例外情報

説明

RAPリスナーまたはRAPサーバで，メモリまたは管理テーブルのリソース不足が発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

RAPリスナーサーバが動作しているホストのメモリを確認してください。メモリ不足が発生している場合は，メモリを増やしたあと，再実行してください。

KDEE11007-E

Communication error occurred. Service group name = aa....aa, Service name = bb....bb, Adapter name = cc....cc, Operation name = dd....dd, Configuration file name = ee....ee, Exception information = ff....ff

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：TP1/Client/J環境定義ファイル名

ff....ff：例外情報

説明

コネクション確立時に通信障害が発生しました。または，RAPサーバが起動されていないおそれがあります。

(S)

処理を中止します。

(O)

通信障害の場合は，例外情報を参照して対処したあと，再度TP1アダプタを開始してください。

リモートAPI機能を使用する場合は，RAPサーバが正常に起動されているか確認してください。RAPサーバが起動されていないときは，起動したあとで再実行してください。

KDEE11008-E

rpcCall timed out. Service group name = aa....aa, Service name = bb....bb, Adapter name = cc....cc, Operation name = dd....dd, Configuration file name = ee....ee, Exception information = ff....ff

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：TP1アダプタの通信構成定義ファイル名

ff....ff：例外情報

説明

サービス要求時にタイムアウトが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

TP1アダプタの通信構成定義のwatch_time要素の指定値を確認し，対処した上で再実行してください。

KDEE11009-E

Input message length exceeded maximum length. Service group name = aa....aa, Service name = bb....bb, Adapter name = cc....cc, Operation name = dd....dd, Configuration file name = ee....ee, Exception information = ff....ff

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：TP1/Client/J環境定義ファイル名

ff....ff：例外情報

説明

要求データの長さが最大値を超えています。

(S)

処理を中止します。

(O)

要求データ長を送信可能な最大長以下にしたあと，再実行してください。

KDEE11010-E

Reply message length exceeded output buffer length. Service group name = aa....aa, Service name = bb....bb, Adapter name = cc....cc, Operation name = dd....dd, Configuration file name = ee....ee, Exception information = ff....ff

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：TP1アダプタの通信構成定義ファイル名

ff....ff：例外情報

説明

応答データサイズが受信バッファサイズを超えています。

(S)

処理を中止します。

(O)

相手システムからの応答データサイズを確認してください。

応答データサイズが受信バッファサイズを超えている場合，TP1アダプタの通信構成定義ファイルに指定した受信バッファサイズが不足しています。正しい受信バッファサイズ（TP1アダプタの通信構成定義のrecv_buff_size要素で指定）を指定して，開発環境で再度TP1アダプタをパッケージングしてください。

KDEE11011-E

Specified service group name is not found. Service group name = aa....aa, Service name = bb....bb, Adapter name = cc....cc, Operation name = dd....dd, Configuration file name = ee....ee, Exception information = ff....ff

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：TP1アダプタの通信構成定義ファイル名

ff....ff：例外情報

説明

指定されたサービスグループは存在しません。

(S)

処理を中止します。

(O)

正しいサービスグループ名（TP1アダプタの通信構成定義のservice_group要素で指定）を指定して，開発環境で再度TP1アダプタをパッケージングしてください。

KDEE11012-E

Specified service name is not found. Service group name = aa....aa, Service name = bb....bb, Adapter name = cc....cc, Operation name = dd....dd, Configuration file name = ee....ee, Exception information = ff....ff

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：TP1アダプタの通信構成定義ファイル名

ff....ff：例外情報

説明

指定されたサービスは存在しません。

(S)

処理を中止します。

(O)

正しいサービス名（TP1アダプタの通信構成定義のservice要素で指定）を指定して，開発環境で再度TP1アダプタをパッケージングしてください。

KDEE11013-E

Specified service group is closed. Service group name = aa....aa, Service name = bb....bb, Adapter name = cc....cc, Operation name = dd....dd, Configuration file name = ee....ee, Exception information = ff....ff

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：TP1/Client/J環境定義ファイル名

ff....ff：例外情報

説明

指定されたサービスグループは閉塞されています。

(S)

処理を中止します。

(O)

サービスグループの状態を確認し，サービスグループが閉塞されていない状態で再実行してください。

KDEE11014-E

Specified service is not running. Service group name = aa....aa, Service name = bb....bb, Adapter name = cc....cc, Operation name = dd....dd, Configuration file name = ee....ee, Exception information = ff....ff

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：TP1/Client/J環境定義ファイル名

ff....ff：例外情報

説明

指定されたサービスが起動されていません。サービスが停止処理中であるか，またはOpenTP1が起動されていないおそれがあります。

(S)

処理を中止します。

(O)

サービスが正常に起動されていることを確認して，再実行してください。

KDEE11015-E

No memory in specified service. Service group name = aa....aa, Service name = bb....bb, Adapter name =cc....cc, Operation name = dd....dd, Configuration file name = ee....ee, Exception information = ff....ff

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：TP1/Client/J環境定義ファイル名

ff....ff：例外情報

説明

指定されたサービスの実行時に，メモリ不足が発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

サービスが起動されているホストのメモリを確認し，メモリを増やしたあと再実行してください。

KDEE11016-E

Reply message length is invalid. Service group name = aa....aa, Service name = bb....bb, Adapter name = cc....cc, Operation name = dd....dd, Configuration file name = ee....ee, Exception information = ff....ff

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：TP1/Client/J環境定義ファイル名

ff....ff：例外情報

説明

応答データの長さが0であるか，または最大長を超えています。

(S)

処理を中止します。

(O)

サービスの応答データを確認して，再実行してください。

KDEE11017-E

No access permission to requesting SPP. Service group name = aa....aa, Service name = bb....bb, Adapter name = cc....cc, Operation name = dd....dd, Configuration file name = ee....ee, Exception information = ff....ff

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：TP1/Client/J環境定義ファイル名

ff....ff：例外情報

説明

サービス要求先のSPPがセキュリティ機能で保護されているため，このSPPを呼び出すアクセス権がありません。

(S)

処理を中止します。

(O)

サービス要求先のSPPに対するアクセス権を確認して，再実行してください。

KDEE11018-E

Target SPP is in the test mode. Service group name = aa....aa, Service name = bb....bb, Adapter name = cc....cc, Operation name = dd....dd, Configuration file name = ee....ee, Exception information = ff....ff

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：TP1/Client/J環境定義ファイル名

ff....ff：例外情報

説明

テストモードのSPPに対してサービス要求を行いました。

(S)

処理を中止します。

(O)

サービス要求先のSPPの動作モードを確認して，再実行してください。

KDEE11019-E

Connection was closed. Service group name = aa....aa, Service name = bb....bb, Adapter name = cc....cc, Operation name = dd....dd, Configuration file name = ee....ee, Exception information = ff....ff

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：TP1/Client/J環境定義ファイル名

ff....ff：例外情報

説明

RAPサーバとのコネクションが切断されました（TP1ClientクラスのrpcCallまたはrpcCallToメソッド呼び出しで，例外が発生しました）。

(S)

処理を中止します。

(O)

TP1/Client/Jの例外情報を参照して対処したあと，再実行してください。

KDEE11020-W

Failed to close the connection. Service group name = aa....aa, Service name = bb....bb, Adapter name = cc....cc, Operation name = dd....dd, Configuration file name = ee....ee, Exception information = ff....ff

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：TP1/Client/J環境定義ファイル名

ff....ff：例外情報

説明

接続先とのコネクションの解放に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

TP1/Client/Jの例外情報を参照して，原因を取り除いてください。

KDEE11021-E

Internal error occurred in TP1/Client/J. Service group name = aa....aa, Service name = bb....bb, Adapter name = cc....cc, Operation name = dd....dd, Method name = ee....ee, Exception information = ff....ff

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：TP1/Client/Jメソッド名

ff....ff：例外情報

説明

TP1/Client/Jで内部エラーが発生しました。例外情報の意味は，次のとおりです。

メソッド名

例外情報

意味

rpcOpen

ErrIOErrException

何らかの入出力例外が発生しました。

ErrProtoException

メソッドの発行順序に誤りがあります。

ErrSyserrException

システムエラーが発生しました。

setRpcextend

ErrInvalidArgsException

引数の指定に誤りがあります。

openConnection

ErrIOErrException

何らかの入出力例外が発生しました。

ErrSyserrException

システムエラーが発生しました。

ErrProtoException

メソッドの発行順序に誤りがあります。

ErrInvalidArgsException

引数の指定に誤りがあります。

setWatchtim

ErrInvalidArgsException

引数の指定に誤りがあります。

rpcCallまたはrpcCallTo

ErrInvalidArgsException

引数の指定に誤りがあります。

ErrProtoException

メソッドの発行順序に誤りがあります。

ErrSyserrAtServerException

指定したサービスでシステムエラーが発生しました。

ErrSyserrException

システムエラーが発生しました。

ErrTrnchkException

ノード負荷バランスで機能使用時，複数SPPのトランザクション属性が一致していません。

ErrServerBusyException

ソケット受信型サーバが要求を受信できません。

ErrServiceTerminatedException

サービス要求したSPPが異常終了しました。

ErrIOErrException

何らかの入出力例外が発生しました。

rpcClose

ErrIOErrException

何らかの入出力例外が発生しました。

ErrSyserrException

システムエラーが発生しました。

ErrNetDownException

ネットワーク障害が発生しました。

closeConnection

ErrIOErrException

何らかの入出力例外が発生しました。

ErrSyserrException

システムエラーが発生しました。

ErrProtoException

メソッドの発行順序に誤りがあります。

ErrNetDownException

ネットワーク障害が発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEE11022-E

Internal error occurred. Adapter name = aa....aa, Method name = bb....bb, Exception information = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

TP1アダプタで内部エラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEE11023-E

A shortfall of Connection resource. Service group name = aa....aa, Service name = bb....bb, Adapter name = cc....cc, Operation name = dd....dd, Configuration file name = ee....ee

aa....aa：サービスグループ名※

bb....bb：サービス名※

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：TP1アダプタの通信構成定義ファイル名

注※

MHPを接続先としたTCP/IP接続の場合，空文字が出力されます。

説明

TP1アダプタの通信構成定義のcon_pool_num要素の指定値よりサービス要求数が多いため，コネクションリソースに空きがありません。

(S)

処理を中止します。

(O)

サービス利用負荷が低い時に再実行してください。必要に応じてTP1アダプタの通信構成定義のcon_pool_num要素の指定値を修正したあと，再度TP1アダプタをパッケージングしてください。

KDEE11024-E

Input message length exceeded maximum length. Service group name = aa....aa, Service name = bb....bb, Adapter name = cc....cc, Operation name = dd....dd, Configuration file name = ee....ee

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：TP1アダプタの通信構成定義ファイル名

説明

要求データサイズが送信バッファサイズを超えています。

(S)

処理を中止します。

(O)

送信バッファサイズ（TP1アダプタの通信構成定義のsend_buff_size要素で指定）を要求データサイズ以上に変更して，再実行してください。

KDEE11025-E

A communication error occurred during a service request. (service group name = aa....aa, service name = bb....bb, adapter name = cc....cc, operation name = dd....dd, configuration file name = ee....ee, exception information = ff....ff)

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：TP1/Client/J環境定義ファイル名

ff....ff：例外情報

説明

サービス要求時に通信障害が発生しました。または，RAPサーバが起動されていないおそれがあります。

(S)

処理を中止します。

(O)

通信障害の場合は，例外情報を参照して対処したあとで再実行してください。

リモートAPI機能を使用している場合は，RAPサーバが正常に起動されているかどうかを確認してください。RAPサーバが起動されていない場合は，起動したあとで再実行してください。

KDEE11026-E

The host name specified in the TP1-adapter configuration file is invalid. (service group name = aa....aa, service name = bb....bb, adapter name = cc....cc, operation name = dd....dd, configuration file name = ee....ee, exception information =ff....ff)

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：TP1アダプタの通信構成定義ファイル名

ff....ff：例外情報

説明

TP1アダプタの通信構成定義ファイルのstatic_host要素の指定が不正です。

(S)

処理を中止します。

(O)

開発環境でTP1アダプタの通信構成定義ファイルのstatic_host要素を正しく指定して，再度TP1アダプタをパッケージングしてください。

KDEE11027-E

The port number specified in the TP1-adapter configuration file is invalid. (service group name = aa....aa, service name = bb....bb, adapter name = cc....cc, operation name = dd....dd, configuration file name = ee....ee, exception information =ff....ff)

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：TP1アダプタの通信構成定義ファイル名

ff....ff：例外情報

説明

TP1アダプタの通信構成定義ファイルのstatic_port要素の指定が不正です。

(S)

処理を中止します。

(O)

開発環境でTP1アダプタの通信構成定義ファイルのstatic_port要素を正しく指定して，再度TP1アダプタをパッケージングしてください。

KDEE11028-E

A timeout error occurred during a service request. (service group name = aa....aa, service name = bb....bb, adapter name = cc....cc, operation name = dd....dd, configuration file name = ee....ee, exception information =ff....ff)

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：TP1アダプタの通信構成定義ファイル名

ff....ff：例外情報

説明

サービス要求時にタイムアウトが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

TP1アダプタの通信構成定義のwatch_time要素の指定値を確認し，対処した上で再実行してください。

KDEE11029-E

Multiple host names and port numbers are set. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

サービス要求時に接続先のホスト名とポート番号が複数設定されています。

(S)

処理を中止します。

(O)

開発環境のビジネスプロセスで，サービス要求時のホスト名とポート番号を1つだけ設定してください。

KDEE11030-E

The specified host name is invalid. (service group name = aa....aa, service name = bb....bb, adapter name = cc....cc, operation name = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：例外情報

説明

サービス要求時に設定された接続先のホスト名が不正です。

(S)

処理を中止します。

(O)

サービスリクエスタがサービス要求時に設定する接続先のホスト名を正しく指定して，再度実行してください。

KDEE11031-E

The specified port number is invalid. (service group name = aa....aa, service name = bb....bb, adapter name = cc....cc, operation name = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：アダプタ名

dd....dd：オペレーション名

ee....ee：例外情報

説明

サービス要求時に設定された接続先のポート番号が不正です。

(S)

処理を中止します。

(O)

サービスリクエスタがサービス要求時に設定する接続先のポート番号を正しく指定して，再度実行してください。

KDEE11032-E

A host element was not found in the set connection information. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

サービス要求時に設定された接続先情報にhost要素が見つかりません。

(S)

処理を中止します。

(O)

開発環境で接続先情報のhost要素を正しく指定して，再度TP1アダプタをパッケージングしてください。

KDEE11033-E

A port element was not found in the set connection information. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

サービス要求時に設定された接続先情報にport要素が見つかりません。

(S)

処理を中止します。

(O)

開発環境で接続先情報のport要素を正しく指定して，再度TP1アダプタをパッケージングしてください。

KDEE11034-E

The port element of the set connection information is invalid. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

サービス要求時に設定された接続先情報のport要素が不正です。

(S)

処理を中止します。

(O)

サービスリクエスタがサービス要求時に設定する接続先のポート番号を正しく指定して，再度実行してください。

KDEE11035-E

An error occurred during connection of a socket to the MHP host name and port. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, method name = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：TP1/Client/Jメソッド名

dd....dd：例外情報

説明

MHPのホスト名およびポートに対するソケットの接続の試行中にエラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

接続するサービスが起動されているか確認してください。

起動されている場合，TP1/Client/Jの環境定義dcsndhostおよびdcsndportを正しく指定してください。

KDEE11036-E

The format of the sent/received message is invalid. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, method name = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：TP1/Client/Jメソッド名

dd....dd：例外情報

説明

送受信メッセージのフォーマットが不正です。

(S)

処理を中止します。

(O)

次の原因を参考にしてメッセージのメッセージ長およびセグメント情報を確認して，再度実行してください。

cltAssemReceiveメソッドがこの例外を返した場合は次の原因が考えられます。

受信メッセージのメッセージ長が0x00000005-0x7FFFFFFFにありません。

セグメント情報が不正です。

cltAssemSendメソッドがこの例外を返した場合は次の原因が考えられます。

応答受信時に受信したメッセージのメッセージ長が0x0000000B-0x7FFFFFFFです。

セグメント情報が不正です。

KDEE11037-E

A collision between sent/received messages occurred. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, method name = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：TP1/Client/Jメソッド名

dd....dd：例外情報

説明

送受信メッセージの衝突が発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

衝突が発生したメッセージの再送が必要か確認してください。

KDEE11038-E

A message longer than the maximum length of the receive buffer was received. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, method name = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：TP1/Client/Jメソッド名

dd....dd：例外情報

説明

受信バッファ長を超えるメッセージを受信しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

サービスが返すメッセージを確認してください。メッセージ内容が正常である場合，TP1アダプタの通信構成定義ファイルのrecv_buff_sizeに指定した受信バッファサイズが不足しているため，正しい受信バッファ長を設定後，再度実行してください。

KDEE11039-E

A timeout occurred during a service request. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, method name = cc....cc, configuration file name = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：TP1/Client/Jメソッド名

dd....dd：TP1アダプタの通信構成定義ファイル名

ee....ee：例外情報

説明

サービス要求時にタイムアウトが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

TP1アダプタ通信構成定義ファイルに設定したtcpip_watch_time要素の値が0の場合，受信メッセージが存在するか確認してください。

1〜65535の場合，最大待ち時間の妥当性を確認して対処した上で，再度実行してください。

KDEE11040-E

An internal error occurred in TP1/Client/J. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, method name = cc....cc, configuration file name = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：TP1/Client/Jメソッド名※

dd....dd：TP1/Client/J環境定義ファイル名

ee....ee：例外情報※

注※

引数に出力される情報の詳細を次の表に示します。

メソッド名

例外情報

意味

cltAssemSend

ErrInvalidArgsException

引数の指定に誤りがあります。

ErrProtoException

メソッドの発行順序に誤りがあります。またはTP1/Client/J環境定義のdcsndrcvtypeオペランドの指定に誤りがあります。

ErrSyserrException

システムエラーが発生しました。

cltAssemReceive

ErrInvalidArgsException

引数の指定に誤りがあります。

ErrProtoException

メソッドの発行順序に誤りがあります。またはTP1/Client/J環境定義のdcsndrcvtypeオペランドの指定に誤りがあります。

ErrSyserrException

システムエラーが発生しました。

説明

TP1/Client/Jにおいて内部エラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

保守情報を保存して，保守員に連絡してください。

KDEE11041-E

A communication error occurred during a service request. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, method name = cc....cc, configuration file name = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：TP1/Client/Jメソッド名

dd....dd：TP1/Client/J環境定義ファイル名

ee....ee：例外情報

説明

サービス要求時に通信障害が発生しました。または，MHPサーバが起動されていない可能性があります。

(S)

処理を中止します。

(O)

MHPサーバが正常に起動されているか確認し，起動されていなければ起動したあと，再度実行してください。

通信障害の場合には例外情報を参照して対処し，再度実行してください。

KDEE11042-E

The host name specified in the TP1/Client/J configuration file is invalid. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, method name = cc....cc, configuration file name = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：TP1/Client/Jメソッド名

dd....dd：TP1/Client/J環境定義ファイル名

ee....ee：例外情報

説明

TP1/Client/J環境定義ファイルのdcsndhost句の指定が不正です。

(S)

処理を中止します。

(O)

TP1/Client/J定義ファイルのdcsndhost句を正しく指定して，再度TP1アダプタを開始してください。

KDEE11043-E

The port number specified in the TP1/Client/J configuration file is invalid. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, method name = cc....cc, configuration file name = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：TP1/Client/Jメソッド名

dd....dd：TP1/Client/J環境定義ファイル名

ee....ee：例外情報

説明

TP1/Client/J環境定義ファイルのポート番号の指定が不正です。

(S)

処理を中止します。

(O)

TP1/Client/J定義ファイルのdcsndport句を正しく指定して，再度TP1アダプタを開始してください。

KDEE11044-E

The connection was closed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, method name = cc....cc, configuration file name = dd....dd, exception information = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：TP1/Client/Jメソッド名

dd....dd：TP1/Client/J環境定義ファイル名

ee....ee：例外情報

説明

MHPサーバとのコネクションが切断されました（TP1ClientクラスのcltAssemSendまたはcltAssemReceiveメソッド呼び出しで，例外情報に示す例外が発生しました）。

(S)

処理を中止します。

(O)

TP1/Client/Jの例外情報を参照して対処したあと，再実行してください。

KDEE11045-E

The input message is longer than the maximum length. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, configuration file name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：TP1アダプタの通信構成定義ファイル名

説明

要求データサイズが送信バッファサイズを超えています。

(S)

処理を中止します。

(O)

送信バッファサイズ（TP1アダプタの通信構成定義のsend_buff_size要素で指定）を要求データサイズ以上に変更して，再実行してください。

KDEE11046-E

The specified operation is not defined. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

指定したオペレーションは定義されていません。

(S)

処理を中止します。

(O)

オペレーション動的変更機能で指定するオペレーション名が通信構成定義ファイル内に定義されていません。ビジネスプロセスまたは通信構成定義ファイルを修正し，再度TP1アダプタをパッケージし直してください。

KDEE11047-I

The function for dynamically changing operations changed the operation. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, original operation name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名（変更後）

cc....cc：オペレーション名（変更前）

説明

オペレーション動的変更機能によって，実行オペレーションが変更されました。

(S)

処理を続行します。

KDEE11048-I

The used connection condition was changed by the function for dynamically changing the connection destination. (adapter name = aa....aa, altered parameters = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：変更した「通信条件パラメタ名=通信条件パラメタ値」をコンマ（,）区切りで連結した文字列（例：static_host=somehost,static_port=1234）

説明

接続先動的変更機能によって，変更した通信条件が使用されました。

(S)

処理を続行します。

KDEE11049-E

The value specified for the parameter for dynamically changing the connection destination is outside the valid range. (adapter name = aa....aa, parameter name = bb....bb, parameter value = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：動的接続先変更パラメタタグ名

cc....cc：動的接続先変更パラメタ値（二重定義された場合は，「(dup)」をパラメタ値のあとに出力する）

説明

接続先動的変更パラメタに指定された値が範囲外です。

(S)

処理を中止します。

(O)

接続先動的変更機能で使用する通信条件パラメタの設定値に誤りがあります。ビジネスプロセスを修正して，再度TP1アダプタをパッケージし直してください。

KDEE12000-I

TP1-adapter configuration analysis has been started. Adapter name = aa....aa, Configuration file name = bb....bb

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1アダプタの通信構成定義ファイル名

説明

TP1アダプタの定義解析処理が開始しました。

(S)

処理を続行します。

KDEE12001-I

TP1-adapter configuration analysis has been normal finished. Adapter name = aa....aa, Configuration file name = bb....bb

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1アダプタの通信構成定義ファイル名

説明

TP1アダプタの定義解析処理が正常終了しました。

(S)

処理を続行します。

KDEE12002-E

Verification error occurred in TP1-adapter configuration file. Adapter name = aa....aa, Configuration file name = bb....bb

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1アダプタの通信構成定義ファイル名

説明

TP1アダプタの通信構成定義ファイルの解析でエラーが発生しました。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

このメッセージ以前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEE12003-E

TP1-adapter configuration file is not found. Adapter name = aa....aa, Configuration file name = bb....bb

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1アダプタの通信構成定義ファイル名

説明

TP1アダプタの通信構成定義ファイルが存在しません。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

開発環境でTP1アダプタの通信構成定義ファイルを作成したあと，再度TP1アダプタをパッケージングしてください。

KDEE12004-E

XMLSchema file is not found. Adapter name = aa....aa, XMLSchema file name = bb....bb

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1アダプタの通信構成定義用XMLスキーマファイル名

説明

TP1アダプタの通信構成定義解析用のXMLスキーマファイルが存在しません。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

実行環境でTP1アダプタの通信構成定義解析用のXMLスキーマファイルが削除されたか，TP1アダプタがインストールされていないおそれがあります。<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥custom-adapter¥TP1を確認してください。

KDEE12005-E

Operation name is already defined. Adapter name = aa....aa, Configuration file name = bb....bb, Operation name = cc....cc, Line number = dd....dd

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1アダプタの通信構成定義ファイル名

cc....cc：オペレーション名

dd....dd：重複したオペレーション名を指定した行番号

説明

オペレーション名はすでに定義されています。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

開発環境でオペレーション名（TP1アダプタの通信構成定義のop_name要素で指定）を修正したあと，再度TP1アダプタをパッケージングしてください。

KDEE12006-E

Verification error occurred in TP1-adapter configuration file. Adapter name = aa....aa, Configuration file name = bb....bb, Line number = cc....cc, Exception information = dd....dd

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1アダプタの通信構成定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行番号

dd....dd：XML ProcessorメッセージIDおよびメッセージテキスト

説明

TP1アダプタの通信構成定義ファイルの検証でエラーが発生しました。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

マニュアル「アプリケーションサーバ メッセージ(構築／運用／開発用)」の「11.　KECX（XML Processorが出力するメッセージ）」を参照して，出力されたXML ProcessorメッセージIDの記述内容を確認してください。そのあと，TP1アダプタの通信構成定義ファイルを修正して，再度TP1アダプタをパッケージングしてください。

KDEE12007-E

Internal error occurred. Adapter name = aa....aa, Method name = bb....bb, Exception information = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

TP1アダプタで内部エラーが発生しました。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEE12008-E

TP1-adapter properties file is not found. Adapter name = aa....aa, Properties file name = bb....bb, Exception information = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1アダプタ実行環境プロパティファイル名

cc....cc：保守情報

説明

TP1アダプタ実行環境プロパティファイルが存在しません。

(S)

処理を中止します。

(O)

TP1アダプタ実行環境プロパティファイルを作成して，再度TP1アダプタを開始してください。

KDEE12009-E

Cannot access to the TP1-adapter properties file. Adapter name = aa....aa, Properties file name = bb....bb, Exception information = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1アダプタ実行環境プロパティファイル名

cc....cc：保守情報

説明

TP1アダプタ実行環境プロパティファイルにアクセスできません。セキュリティマネージャがファイルの読み込みを許可していないおそれがあります。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

TP1アダプタ実行環境プロパティファイルにアクセスできるように，適切なパーミッションをセキュリティポリシーファイルに記述する必要があります。対策後，再度TP1アダプタを開始してください。

KDEE12010-E

The TP1/Client/J configuration file path specified in the TP1-adapter properties file is invalid. Adapter name = aa....aa, Properties file name = bb....bb, Value = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1アダプタ実行環境プロパティファイル名

cc....cc：TP1アダプタ実行環境プロパティファイルで指定したtp1client.configプロパティの指定値

説明

TP1アダプタ実行環境プロパティファイルのTP1/Client/J環境定義ファイルパス（tp1client.configプロパティ）の指定が不正です。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

TP1アダプタ実行環境プロパティファイルのtp1client.configプロパティを正しく指定して，再度TP1アダプタを開始してください。

KDEE12011-W

The message output level specified in the TP1-adapter properties file is invalid. Adapter name = aa....aa, Properties file name = bb....bb, Value = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1アダプタ実行環境プロパティファイル名

cc....cc：TP1アダプタ実行環境プロパティファイルで指定したmessage.levelプロパティの指定値

説明

TP1アダプタ実行環境プロパティファイルのメッセージログ出力レベル（message.levelプロパティ）の指定が不正です。

(S)

メッセージログ出力レベルをデフォルト値に設定して処理を続行します。

(O)

必要に応じてTP1アダプタ実行環境プロパティファイルのmessage.levelプロパティを正しく指定して，再度TP1アダプタを開始してください。

KDEE12012-W

The trace output level specified in the TP1-adapter properties file is invalid. Adapter name = aa....aa, Properties file name = bb....bb, Value = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1アダプタ実行環境プロパティファイル名

cc....cc：TP1アダプタ実行環境プロパティファイルで指定したtrace.levelプロパティの指定値

説明

TP1アダプタ実行環境プロパティファイルのトレースログ出力レベル（trace.levelプロパティ）の指定が不正です。

(S)

トレースログ出力レベルをデフォルト値に設定して処理を続行します。

(O)

必要に応じてTP1アダプタ実行環境プロパティファイルのtrace.levelプロパティを正しく指定して，再度TP1アダプタを開始してください。

KDEE12014-W

The trace file size specified in the TP1-adapter properties file is invalid. Adapter name = aa....aa, Properties file name = bb....bb, Value = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1アダプタ実行環境プロパティファイル名

cc....cc：TP1アダプタ実行環境プロパティファイルで指定したtrace.filesizeプロパティの指定値

説明

TP1アダプタ実行環境プロパティファイルのトレースファイルサイズ（trace.filesizeプロパティ）の指定が不正です。

(S)

トレースファイルサイズをデフォルト値に設定して処理を続行します。

(O)

必要に応じてTP1アダプタ実行環境プロパティファイルのtrace.filesizeプロパティを正しく指定して，再度TP1アダプタを開始してください。

KDEE12015-W

The trace file number specified in the TP1-adapter properties file is invalid. Adapter name = aa....aa, Properties file name = bb....bb, Value = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1アダプタ実行環境プロパティファイル名

cc....cc：TP1アダプタ実行環境プロパティファイルで指定したtrace.filenumプロパティの指定値

説明

TP1アダプタ実行環境プロパティファイルのトレースファイル面数（trace.filenumプロパティ）の指定が不正です。

(S)

トレースファイル面数をデフォルト値に設定して処理を続行します。

(O)

必要に応じてTP1アダプタ実行環境プロパティファイルのtrace.filenumプロパティを正しく指定して，再度TP1アダプタを開始してください。

KDEE12016-E

Read of the TP1-adapter properties failed. Adapter name = aa....aa, Properties file = bb....bb, Exception information = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1アダプタ実行環境プロパティファイル名

cc....cc：保守情報

説明

TP1アダプタ実行環境プロパティファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEE12017-E

TP1-adapter configuration file path key("adptp1_deffile") is not found in the TP1-adapter environment file. Adapter name = aa....aa, Environment file name = bb....bb

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1アダプタの環境定義ファイル名

説明

TP1アダプタの環境定義ファイル内にTP1アダプタの通信構成定義ファイルを指定する要素（adptp1_deffile）が見つかりません。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

開発環境でTP1アダプタの環境定義ファイルを修正したあと，再度TP1アダプタをパッケージングしてください。

KDEE12018-E

The specifications of one or more extension fault information option elements in a TP1 adapter environment definition file are invalid. (adapter name = aa....aa, uCosminexus Service Adapter for TP1 environment definition file name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1アダプタの環境定義ファイル名

説明

TP1アダプタの環境定義ファイル内のエラー情報の拡張オプション（adptp1_fault_message_enable）要素の指定が不正です。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

開発環境でTP1アダプタの環境定義ファイルを修正したあと，再度TP1アダプタをパッケージングしてください。

KDEE12019-E

A host name element was not found in the TP1-adapter configuration file. (adapter name = aa....aa, configuration file name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1アダプタの通信構成定義ファイル名

説明

TP1アダプタの通信構成定義ファイルで，static_host要素が見つかりません。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

開発環境でTP1アダプタの通信構成定義ファイルのstatic_host要素を正しく指定して，再度TP1アダプタをパッケージングしてください。

KDEE12020-E

A port number element was not found in the TP1-adapter configuration file. (adapter name = aa....aa, configuration file name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1アダプタの通信構成定義ファイル名

説明

TP1アダプタの通信構成定義ファイルで，static_port要素が見つかりません。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

開発環境でTP1アダプタの通信構成定義ファイルのstatic_port要素を正しく指定して，再度TP1アダプタをパッケージングしてください。

KDEE12021-W

The memory allocation method (buffer.keep) specified in the TP1-adapter execution environment properties file is invalid. (adapter name = aa....aa, properties file name = bb....bb, value = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TP1アダプタ実行環境プロパティファイル名

cc....cc：buffer.keepプロパティの指定値

説明

TP1アダプタ実行環境プロパティファイル内のbuffer.keepプロパティの指定が不正です。

(S)

buffer.keep = trueを設定して処理を続行します。

(O)

必要に応じてTP1アダプタ実行環境プロパティファイルのbuffer.keepプロパティを正しく指定して，再度TP1アダプタを開始してください。

KDEE12022-W

An error occurred while closing the I/O stream. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：ファイル名

cc....cc：例外情報

説明

入出力ストリームのクローズ処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

エラーが続く場合は障害が発生するおそれがあります。保守員に連絡して原因を調査してください。

KDEE13000-E

The message-text file was not found.

説明

メッセージテキストファイルが見つかりません。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEE13001-E

The message-level file was not found.

説明

メッセージレベル定義ファイルが見つかりません。

(S)

TP1アダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEE13002-W

Initialization of the method trace failed. Adapter name = aa....aa Method name = bb....bb, Error information = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：エラー発生メソッド名

cc....cc：原因情報

説明

メソッドトレースの初期化に失敗しました。

(S)

デフォルトの出力先にトレースを出力し，処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題であった場合は再実行してください。

障害となった要因が運用上の問題ではない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEE13003-W

The method trace is unavailable because the default method trace output path could not be obtained. Adapter name = aa....aa, Method name = bb....bb, Error information = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：エラー発生メソッド名

cc....cc：原因情報

説明

デフォルトのメソッドトレース出力先を得られなかったため，メソッドトレースが出力できません。

(S)

メソッドトレースを出力しない状態で処理を継続します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEE13004-W

Closing the method trace failed. Adapter name = aa....aa, Method name = bb....bb, Error information = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：エラー発生メソッド名

cc....cc：原因情報

説明

メソッドトレースの終了処理に失敗しました。

(S)

終了処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。

障害となった要因が運用上の問題ではない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEE13005-W

An error occurred during output of method trace file. Adapter name = aa....aa, Method name = bb....bb, Error information = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：エラー発生メソッド名

cc....cc：原因情報

説明

メソッドトレースの出力処理で障害が発生しました。

(S)

メソッドトレースの取得を中止し，処理を続行します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。

障害となった要因が運用上の問題ではない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEE13006-W

Initialization of the data trace failed. Adapter name = aa....aa, Method name = bb....bb, Error information = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：エラー発生メソッド名

cc....cc：原因情報

説明

データトレースの初期化に失敗しました。

(S)

デフォルトの出力先にトレースを出力し，処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題であった場合は，再実行してください。

障害となった要因が運用上の問題ではない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEE13007-W

The data trace is unavailable because the default data trace output path could not be obtained. Adapter name = aa....aa, Method name = bb....bb, Error information = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：エラー発生メソッド名

cc....cc：原因情報

説明

デフォルトのデータトレース出力先を得られなかったため，データトレースが出力できません。

(S)

データトレースを出力しない状態で処理を継続します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEE13008-W

Closing the data trace failed. Adapter name = aa....aa, Method name = bb....bb, Error information = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：エラー発生メソッド名

cc....cc：原因情報

説明

データトレースの終了処理に失敗しました。

(S)

終了処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。

障害となった要因が運用上の問題ではない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEE13009-W

An error occurred during output of data trace file. Adapter name = aa....aa, Method name = bb....bb, Error information = cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：エラー発生メソッド名

cc....cc：原因情報

説明

データトレースの出力処理で障害が発生しました。

(S)

データトレースの取得を中止し，処理を続行します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。

障害となった要因が運用上の問題ではない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEE13010-W

Initialization of the stack trace failed. Adapter name=aa....aa, Method name=bb....bb, Error information=cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：エラー発生メソッド名

cc....cc：原因情報

説明

例外ログの初期化に失敗しました。

(S)

デフォルトの出力先にトレースを出力し，処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，保守情報を保存し，保守員に連絡してください。

KDEE13011-W

The stack trace is unavailable because the default stack trace output path could not be obtained. Adapter name=aa....aa, Method name=bb....bb, Error information=cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：エラー発生メソッド名

cc....cc：原因情報

説明

デフォルトの例外ログ出力先を取得できないため，例外ログが出力できません。

(S)

例外ログを出力しない状態で処理を継続します。

(O)

保守情報を保存し，保守員に連絡してください。

KDEE13012-W

Closing the stack trace failed. Adapter name=aa....aa, Method name=bb....bb, Error information=cc....cc

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：エラー発生メソッド名

cc....cc：原因情報

説明

例外ログの終了処理に失敗しました。

(S)

終了処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。

障害となった要因が運用上の問題ではない場合は，保守情報を保存し，保守員に連絡してください。

2.17　KDEF20000〜KDEF30999のメッセージ

この節では，KDEF20000〜KDEF30999のメッセージについて説明しています。

KDEF20000-I

Object Access - Adapter(aa....aa) started. (adapter name = bb....bb)

aa....aa：Object Accessアダプタのバージョン情報

bb....bb：アダプタ名

説明

Object Accessアダプタが開始しました。

KDEF20001-E

An attempt to initialize Object Access - Adapter has failed. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

Object Accessアダプタの開始処理に失敗しました。

(S)

Object Accessアダプタの開始処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEF20002-E

An internal error occurred in Object Access - Adapter. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

Object Accessアダプタの開始処理で内部エラーが発生しました。

(S)

Object Accessアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEF20100-E

An internal error occurred during start processing of Object Access - Adapter. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名称

cc....cc：原因情報

説明

Object Accessアダプタの開始処理中に内部エラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEF20101-W

CORBA exception occurred during start processing. (adapter name = aa....aa, exception information = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：例外情報

説明

Object Accessアダプタの開始処理中にCORBA例外が発生しました。

(S)

処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。

障害となった要因が運用上の問題ではない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEF20300-E

The communication interface file does not exist. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：通信インタフェースファイル名

cc....cc：保守情報

説明

通信インタフェースファイルが存在しません。

(S)

処理を中止します。

(O)

開発環境で通信インタフェースファイルを作成し，再度Object Accessアダプタをパッケージし直してください。

KDEF20301-E

An error occurred during analysis on the communication interface file. (adapter name = aa....aa, configuration file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：通信インタフェースファイル名

cc....cc：保守情報

説明

通信インタフェースファイルの解析でエラーが発生しました。

(S)

Object Accessアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEF20302-E

An error occurred during analysis on the Object Access - Adapter configuration file. (adapter name = aa....aa, error information = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：原因情報

説明

Object Accessアダプタの通信構成定義ファイルの解析でエラーが発生しました。

(S)

Object Accessアダプタの開始処理を中止します。

(O)

原因情報を確認し，障害要因を取り除いてください。

KDEF20500-I

Analysis of the Object Access - Adapter configuration started. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

Object Accessアダプタの定義解析処理が開始しました。

KDEF20501-I

Analysis of the Object Access - Adapter configuration ended normally. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

Object Accessアダプタの定義解析処理が正常終了しました。

KDEF20502-E

An error occurred during analysis on the Object Access - Adapter configuration file. (adapter name = aa....aa, configuration file name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：Object Accessアダプタの通信構成定義ファイル名称

説明

Object Accessアダプタの通信構成定義ファイルの解析でエラーが発生しました。

(S)

Object Accessアダプタの開始処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを確認して対策してください。

KDEF20503-E

Object Access - Adapter configuration file does not exist. (adapter name = aa....aa, configuration file name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：Object Accessアダプタの通信構成定義ファイル名称

説明

Object Accessアダプタの通信構成定義ファイルが存在しません。

(S)

Object Accessアダプタの開始処理を中止します。

(O)

開発環境でObject Accessアダプタの通信構成定義ファイルを作成して，再度Object Accessアダプタをパッケージし直してください。

KDEF20504-E

The XML schema file does not exist. (adapter name = aa....aa, XML schema file name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：Object Accessアダプタの通信構成定義用XMLスキーマファイル名称

説明

Object Accessアダプタの通信構成定義解析用XMLスキーマファイルが存在しません。

(S)

Object Accessアダプタの開始処理を中止します。

(O)

実行環境でObject Accessアダプタの通信構成定義解析用XMLスキーマファイルが削除されたか，Service Coordinatorがインストールされていないおそれがあります。Service Coordinator インストールディレクトリを確認してください。

KDEF20505-E

The operation name is already defined. (adapter name = aa....aa, configuration file name = bb....bb, operation name = cc....cc, line number = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：Object Accessアダプタの通信構成定義ファイル名称

cc....cc：オペレーション名称

dd....dd：重複したオペレーション名称を指定した行番号

説明

オペレーション名称はすでに定義されています。

(S)

Object Accessアダプタの開始処理を中止します。

(O)

開発環境でObject Accessアダプタの通信構成定義ファイルを修正して，再度Object Accessアダプタをパッケージし直してください。

KDEF20506-E

An error occurred while the Object Access - Adapter configuration file was being authenticated. (adapter name = aa....aa, configuration file name = bb....bb, line number = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：Object Accessアダプタの通信構成定義ファイル名称

cc....cc：エラーが発生した行番号

dd....dd：XML ProcessorメッセージID＋メッセージテキスト

説明

Object Accessアダプタの通信構成定義ファイルの検証でエラーが発生しました。

(S)

Object Accessアダプタの開始処理を中止します。

(O)

出力されたXML ProcessorメッセージIDを基にマニュアル「XML Processor ユーザーズガイド」でメッセージIDの記述内容を確認してObject Accessアダプタの通信構成定義ファイルの修正を行い，再度Object Accessアダプタをパッケージし直してください。

KDEF20507-E

An internal error occurred in Object Access - Adapter. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

Object Accessアダプタの処理で内部エラーが発生しました。

(S)

Object Accessアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEF20508-I

Reading the execution environment properties file was omitted. The default value is applied to the all definition of properties file. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：ファイル名

説明

Object Accessアダプタ実行環境プロパティファイルの読み込みが省略されました。Object Accessアダプタ実行環境プロパティファイルのすべての定義にデフォルト値を利用します。

(S)

Object Accessアダプタ実行環境プロパティファイルのすべての定義にデフォルト値を利用して処理を続行します。

(O)

Object Accessアダプタ実行環境プロパティファイルを使用する場合は，開発環境でObject Accessアダプタ実行環境プロパティファイルを作成し，再度Object Accessアダプタを開始してください。

KDEF20509-E

The Object Access - Adapter execution environment properties file cannot be accessed. (adapter name = aa....aa, properties file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：Object Accessアダプタ実行環境プロパティファイル名称

cc....cc：例外情報

説明

Object Accessアダプタ実行環境プロパティファイルにアクセスできません。セキュリティマネージャがファイルの読み込みを許可していないと考えられます。

(S)

Object Accessアダプタの開始処理を中止します。

(O)

Object Accessアダプタ実行環境プロパティファイルにアクセスできるよう適切なパーミッションをセキュリティポリシーファイルに記述する必要があります。対策後再度Object Accessアダプタを開始してください。

KDEF20510-E

An attempt to load the Object Access - Adapter execution environment properties file has failed. (adapter name = aa....aa, properties file = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：Object Accessアダプタ実行環境プロパティファイル名称

cc....cc：例外情報

説明

Object Accessアダプタ実行環境プロパティファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

Object Accessアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEF20511-W

Failed to close the file. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：Object Accessアダプタ実行環境プロパティファイル名称

cc....cc：例外情報

説明

Object Accessアダプタ実行環境プロパティファイルのクローズに失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEF20512-W

The default value will be assumed because a specified property value in the execution environment properties file is invalid. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, key = cc....cc, specified value = dd....dd, default value = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：Object Accessアダプタ実行環境プロパティファイル名称

cc....cc：キー名称

dd....dd：指定値

ee....ee：デフォルト値

説明

Object Accessアダプタ実行環境プロパティファイルに指定したプロパティ値が正しくないため，デフォルト値を仮定します。

(S)

デフォルト値に設定して処理を続行します。

(O)

プロパティ値を正しく指定して，再度Object Accessアダプタを開始してください。

KDEF20513-E

The execution environment properties file has invalid escape sequence. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：Object Accessアダプタ実行環境プロパティファイル名称

cc....cc：例外情報

説明

Object Accessアダプタ実行環境プロパティファイルに不正なUnicode エスケープシーケンスが含まれています。

(S)

Object Accessアダプタの開始処理を中止します。

(O)

Object Accessアダプタ実行環境プロパティファイルを修正し，Object Accessアダプタを再開始してください。

KDEF20530-I

Reading the TPBroker environment file was omitted. The default value is applied to the all definition of properties file. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TPBroker環境定義ファイル名称

説明

TPBroker環境定義ファイルの読み込みが省略されました。TPBroker環境定義のすべての定義にデフォルト値を利用します。

(S)

TPBroker環境定義のすべての定義にデフォルト値を利用して，処理を続行します。

(O)

TPBroker環境定義ファイルを使用する場合は，開発環境でTPBroker環境定義ファイルを作成して，再度Object Accessアダプタをパッケージし直してください。

KDEF20531-E

An attempt to load the TPBroker environment properties file has failed. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TPBroker環境定義ファイル名称

cc....cc：例外情報

説明

TPBroker環境定義ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

Object Accessアダプタの開始処理を中止します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。

障害となった要因が運用上の問題ではない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEF20532-E

The TPBroker environment properties file has invalid escape sequence. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：TPBroker環境定義ファイル名称

cc....cc：例外情報

説明

TPBroker環境定義ファイルに不正なUnicode エスケープシーケンスが含まれています。

(S)

Object Accessアダプタの開始処理を中止します。

(O)

TPBroker環境定義ファイルを修正し，再度Object Accessアダプタをパッケージし直してください。

KDEF20540-E

The XML-java mapping file was not found. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：XML-javaマッピング情報ファイル名称

説明

XML-javaマッピング情報ファイルがありません。

(S)

Object Accessアダプタの開始処理を中止します。

(O)

通信インタフェースファイルがあるか確認してください。通信インタフェースファイルがない場合は，再セットアップして，J2EEサーバを再起動してください。

KDEF20541-E

An attempt to load the XML-java mapping file has failed. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：XML-javaマッピング情報ファイル名称

cc....cc：例外情報

説明

XML-javaマッピング情報ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

Object Accessアダプタの開始処理を中止します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。障害となった要因が運用上の問題ではない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEF20900-E

The message log file was not found.

説明

メッセージログファイルが見つかりません。

(S)

Object Accessアダプタの開始処理を中止します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEF20901-E

Initialization of the message log failed. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

メッセージログの初期化に失敗しました。

(S)

次に出力されるメッセージに従います。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEF20910-W

Initialization of the trace failed. (adapter name = aa....aa, trace name = bb....bb, path = cc....cc, file number = dd....dd, file size = ee....ee, error information = ff....ff)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：トレース名称

cc....cc：初期化時に使用したパラメタ(出力ディレクトリパス)

dd....dd：初期化時に使用したパラメタ(出力ファイル面数)

ee....ee：初期化時に使用したパラメタ(出力ファイルサイズ)

ff....ff：エラーメッセージ

説明

トレースの初期化に失敗しました。

(S)

次に出力されるメッセージに従います。

(O)

障害要因がパラメタ不正であった場合はObject Accessアダプタ実行環境プロパティファイルを修正し，Object Accessアダプタを再開始してください。障害となった要因が運用上の問題ではない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEF20911-W

The default value will be assumed to be a trace output path. (adapter name = aa....aa, trace name = bb....bb, default value = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：トレース名称

cc....cc：デフォルト値

説明

トレース出力パスにデフォルト値を仮定します。

(S)

デフォルトの出力先にトレースを出力し，処理を継続します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEF20912-E

The trace is unavailable because the default trace output path could not be obtained. (adapter name = aa....aa, trace name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：トレース名称

説明

デフォルトのトレース出力先を取得できないため，トレースが出力できません。

(S)

Object Accessアダプタの開始処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEF21000-I

Object Access - Adapter has been terminated. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

Object Accessアダプタが停止しました。

KDEF21001-W

An internal error occurred while Object Access - Adapter was ending. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

Object Accessアダプタの停止処理中に内部エラーが発生しました。

(S)

Object Accessアダプタの停止処理を続行します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEF21100-W

An error occurred while Object Access - Adapter was ending. (adapter name = aa....aa, error information = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：例外情報

説明

Object Accessアダプタの停止処理中にCORBA例外が発生しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。

障害となった要因が運用上の問題ではない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEF21900-W

An error occurred while the trace was ended. (adapter name = aa....aa, trace name = bb....bb, method name = cc....cc, error information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：トレース名称

cc....cc：エラー発生メソッド名称

dd....dd：エラーメッセージ

説明

トレースの終了処理に失敗しました。

(S)

終了処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。

障害となった要因が運用上の問題ではない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEF30000-E

An unsupported operation was specified. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

未サポートのオペレーションが指定されました。

(S)

処理を中止します。

(O)

Object Accessアダプタが対応しているオペレーションを指定して，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEF30001-E

An unsupported telegram format was specified. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, message type = cc....cc, telegram type = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：電文種別

REQUEST：要求電文

RESPONSE：応答電文

dd....dd：電文形式

BINARY：バイナリ電文

UNKNOWN：判断不能

説明

未サポートの電文形式が指定されました。

(S)

処理を中止します。

(O)

Object Accessアダプタが対応している電文形式（XML）を指定して，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEF30002-E

A request telegram acquisition has failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

要求電文の取得に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

例外情報を保存して，保守員に連絡してください。

KDEF30003-E

A response telegram putting has failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

応答電文の格納に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

例外情報を保存して，保守員に連絡してください。

KDEF30004-E

A fault telegram putting has failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

フォルト電文の格納に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

例外情報を保存して，保守員に連絡してください。

KDEF30005-E

An error occurred in Object Access - Adapter process. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

Object Accessアダプタの処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEF30006-E

An internal error occurred in Object Access - Adapter process. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, method name = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：内部メソッド名

dd....dd：例外情報

説明

Object Accessアダプタの処理で内部エラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEF30007-E

The asynchronous communication is unsupported. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

非同期通信はサポートされていません。

(S)

処理を中止します。

(O)

HCSC開発環境で， Object Accessアダプタ定義のオペレーション情報設定項目の通信モデルを同期に設定し，再度Object Accessアダプタをパッケージし直してください。

KDEF30100-E

An internal error occurred during communications processing of Object Access - Adapter. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, error information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：メソッド名称

cc....cc：原因情報

説明

Object Accessアダプタの通信処理中に内部エラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEF30301-E

User exception occurred. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, error information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：原因情報

説明

ユーザ例外が発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

電文の内容を確認して，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEF30302-E

CORBA exception occurred. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, error information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：原因情報

説明

CORBA例外が発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。

障害となった要因が運用上の問題ではない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEF30303-E

The data in a telegram is invalid. (adapter name = aa....aa, error information = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：原因情報

説明

電文の内容に誤りがあります。

(S)

処理を中止します。

(O)

電文の内容を確認して，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEF30304-E

An error occurred while the data element in a telegram was being authenticated. (adapter name = aa....aa, error information = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：原因情報

説明

電文の解析でエラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEF30305-E

An error occurred during character code conversion. (adapter name = aa....aa, error information = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：原因情報

説明

文字コードの変換でエラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

HCSCサーバランタイム定義ファイルのoa-adapter-character-codeプロパティに指定した文字コードを確認してください。

KDEF30900-W

An internal error occurred during output of the message log file. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：エラー発生メソッド名称

cc....cc：例外情報

説明

メッセージログの出力処理で内部エラーが発生しました。

(S)

メッセージログの取得を中止し，処理を続行します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEF30901-W

An error occurred during output of the trace file. (adapter name = aa....aa, trace name = bb....bb, method name = cc....cc, error information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：トレース名称

cc....cc：エラー発生メソッド名称

dd....dd：原因情報

説明

トレースの出力処理で障害が発生しました。

(S)

メソッドトレースの取得を中止し，処理を続行します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。

障害となった要因が運用上の問題ではない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

2.18　KDEG20000〜KDEG30999のメッセージ

この節では，KDEG20000〜KDEG30999のメッセージについて説明しています。

KDEG20000-I

Flat Files - Adapter started. (version = aa....aa, adapter name = bb....bb)

aa....aa：ファイルアダプタのバージョン情報

bb....bb：アダプタ名

説明

ファイルアダプタが開始しました。

(S)

処理を続行します。

KDEG20001-E

The processing to start Flat Files - Adapter failed. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

ファイルアダプタの開始処理に失敗しました。

(S)

ファイルアダプタの開始処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDEG20002-E

An internal error occurred during the processing to start Flat Files - Adapter. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

ファイルアダプタの開始処理で内部エラーが発生しました。

(S)

ファイルアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEG20100-E

An internal error occurred during the processing to start Flat Files - Adapter. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

ファイルアダプタの開始処理中に内部エラーが発生しました。

(S)

ファイルアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEG20500-E

An internal error occurred in Flat Files - Adapter. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, error code = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：原因コード

説明

ファイルアダプタで内部エラーが発生しました。

原因コード

内容

10

loadPropertiesメソッド実行前にsetLogInfoメソッドを実行しました。

11

loadPropertiesメソッド実行前にsetFileAccessInfoメソッドを実行しました。

12

オブジェクトの配列に，不正な型のオブジェクトを格納しようとしました。

13

Fileクラスのインスタンス生成時の引数にnullを指定しました。

(S)

ファイルアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEG20501-E

The execution environment properties file does not exist. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：ファイルアダプタ実行環境プロパティファイル名

説明

ファイルアダプタ実行環境プロパティファイルが存在しません。

(S)

ファイルアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ファイルアダプタ実行環境プロパティファイルを作成し，再度ファイルアダプタを開始してください。

KDEG20502-E

The execution environment properties file cannot be accessed. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：ファイルアダプタ実行環境プロパティファイル名

cc....cc：例外情報

説明

ファイルアダプタ実行環境プロパティファイルにアクセスできません。セキュリティマネージャがファイルの読み込みを許可していないおそれがあります。

(S)

ファイルアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ファイルアダプタ実行環境プロパティファイルにアクセスできるように，適切なパーミッションをセキュリティポリシーファイルに記述してください。対策後に再度ファイルアダプタを開始してください。

KDEG20503-E

An attempt to read the execution environment properties file has failed. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：ファイルアダプタ実行環境プロパティファイル名

cc....cc：例外情報

説明

ファイルアダプタ実行環境プロパティファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

ファイルアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEG20504-W

An attempt to close the execution environment properties file has failed. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：ファイルアダプタ実行環境プロパティファイル名

cc....cc：例外情報

説明

ファイルアダプタ実行環境プロパティファイルのクローズに失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEG20505-W

The default value will be assumed because a property value specified in the execution environment properties file is invalid. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, key name = cc....cc, specified value =dd....dd, default value = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：ファイルアダプタ実行環境プロパティファイル名

cc....cc：キー名称

dd....dd：指定値

ee....ee：デフォルト値

説明

ファイルアダプタ実行環境プロパティファイルに指定したプロパティ値が不正なため，デフォルト値を仮定します。

(S)

デフォルト値に設定して処理を続行します。

(O)

プロパティ値を正しく指定し，再度ファイルアダプタを開始してください。

KDEG20506-E

The execution environment properties file contains an invalid escape sequence. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：ファイルアダプタ実行環境プロパティファイル名

cc....cc：java.lang.IllegalArgumentExceptionの例外情報

説明

ファイルアダプタ実行環境プロパティファイルに不正なUnicodeエスケープシーケンスが含まれています。

(S)

ファイルアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ファイルアダプタ実行環境プロパティファイルを修正し，再度ファイルアダプタを開始してください。

KDEG20507-E

The (aa....aa) property in the execution environment properties file does not exist. (adapter name = bb....bb, file name = cc....cc)

aa....aa：キー名称

bb....bb：アダプタ名

cc....cc：ファイルアダプタ実行環境プロパティファイル名

説明

キー名称に示したプロパティが，ファイルアダプタ実行環境プロパティファイルに存在しません。

(S)

ファイルアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ファイルアダプタ実行環境プロパティファイルを修正し，再度ファイルアダプタを開始してください。

KDEG20508-E

A specified property value in the execution environment properties file is invalid. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, key name = cc....cc, specified value = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：ファイルアダプタ実行環境プロパティファイル名

cc....cc：キー名称

dd....dd：指定値

説明

ファイルアダプタ実行環境プロパティファイルに指定したプロパティ値が不正です。

(S)

ファイルアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ファイルアダプタ実行環境プロパティファイルを修正し，再度ファイルアダプタを開始してください。

KDEG20900-E

The message log file was not found.

説明

メッセージログファイルが見つかりません。

(S)

ファイルアダプタの開始処理を中止します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEG20901-E

Initialization of the message log file failed. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

メッセージログの初期化に失敗しました。

(S)

次に出力されるメッセージに従います。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEG20902-W

Initialization of the method trace failed. (adapter name = aa....aa, prefix string of output file = bb....bb, number of output files = cc....cc, size of output files = dd....dd, error message = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：初期化時に使用したパラメタ（<出力先ディレクトリ>¥mtdtrace）

cc....cc：初期化時に使用したパラメタ（出力ファイル面数）

dd....dd：初期化時に使用したパラメタ（出力ファイルサイズ）

ee....ee：エラーメッセージ

説明

メソッドトレースの初期化に失敗しました。

(S)

次に出力されるメッセージに従います。

(O)

障害要因がパラメタの不正であった場合は，ファイルアダプタ実行環境プロパティファイルを修正し，再度ファイルアダプタを開始してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEG20903-W

The default value will be assumed for the method trace output path. (adapter name = aa....aa, default value = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：デフォルト値

説明

メソッドトレース出力パスにデフォルト値を仮定します。

(S)

デフォルトの出力先にトレースを出力し，処理を続行します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDEG20904-E

The method trace cannot be output because the default trace output path could not be acquired. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

デフォルトのメソッドトレース出力先を取得できないため，トレースが出力できません。

(S)

ファイルアダプタの開始処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDEG21000-I

Flat Files - Adapter has been terminated. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

ファイルアダプタが停止しました。

(S)

なし。

KDEG21001-W

An internal error occurred during the processing to terminate Flat Files - Adapter. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

ファイルアダプタの停止処理中に内部エラーが発生しました。

(S)

ファイルアダプタの停止処理を続行します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEG21900-W

An attempt to end the method trace failed. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, error message = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：エラー発生メソッド名

cc....cc：エラーメッセージ

説明

メソッドトレースの終了処理に失敗しました。

(S)

終了処理を続行します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEG30000-E

An unsupported operation was specified. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

未サポートのオペレーションが指定されました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ファイルアダプタが対応しているオペレーションを指定し，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEG30001-E

An unsupported message format was specified. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, message type = cc....cc, message format = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：電文種別

REQUEST：要求電文

RESPONSE：応答電文

dd....dd：電文形式

UNKNOWN：判断不能

説明

未サポートの電文形式が指定されました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ファイルアダプタが対応している電文形式（XMLまたはバイナリ）を指定し，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEG30002-E

An attempt to acquire a request message failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

要求電文の取得に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

例外情報を保存し，保守員に連絡してください。

KDEG30003-E

An attempt to save a response message failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

応答電文の格納に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

例外情報を保存し，保守員に連絡してください。

KDEG30004-E

An attempt to save a fault message failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

フォルト電文の格納に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

例外情報を保存し，保守員に連絡してください。

KDEG30005-E

An error occurred during Flat Files - Adapter processing. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

ファイルアダプタの処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDEG30006-E

An internal error occurred during Flat Files - Adapter processing. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, method name = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：内部メソッド名

dd....dd：例外情報

説明

ファイルアダプタの処理で内部エラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEG30007-E

Asynchronous communication is unsupported. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

非同期通信はサポートされていません。

(S)

処理を中止します。

(O)

開発環境で，ファイルアダプタ定義のオペレーション情報設定項目の通信モデルを同期に設定し，再度ファイルアダプタをパッケージし直してください。

KDEG30100-E

An internal error occurred during Flat Files - Adapter processing. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, error code = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：メソッド名

cc....cc：原因コード

説明

ファイルアダプタのファイル処理中に内部エラーが発生しました。

原因コード

内容

10

invokeメソッドの引数にnullが指定されました。

11

入出力許可ファイルパスの設定でnullが指定されました。

12

入出力許可ファイルパスの取得値がnullです。

13

ファイルロックオブジェクトの生成に失敗しました。

14

ロック用参照カウンタが0より小さくなっています。

15

ファイル名の取得値がnullです。

16

要求電文の電文情報の取得値がnullです。

17

要求電文の書き込みデータの取得値がnullです。

18

応答電文の電文情報の取得値がnullです。

19

電文形式の取得値がXMLまたはバイナリではありません。

20

ArrayList生成時の引数が負の数です。

21

XML形式の要求電文の書き込みデータの作成に失敗しました。

22

ArrayListの要素取得で範囲外のインデックスが指定されました。

23

バイナリ形式の要求電文のバイト操作でエラーが発生しました（配列エラー）。

24

バイナリ形式の要求電文のバイト操作でエラーが発生しました（型不一致）。

25

バイナリ形式の要求電文のバイト操作でエラーが発生しました（null）。

26

デフォルトの応答電文の作成に失敗しました（DOM生成の失敗）。

27

デフォルトの応答電文の作成に失敗しました（要素設定の失敗）。

28

XML形式の書き込みデータの変換クラス生成に失敗しました。

29

XML形式の読み込みデータの読み込みクラス生成に失敗しました。

30

ファイル入出力でFileクラス生成の引数にnullが指定されました。

31

XML形式の要求電文の要素の値取得に失敗しました。

32

バイナリ形式の要求電文のバイト操作でエラーが発生しました（エンコーディングエラー）。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEG30101-E

The file name specified in the Flat Files - Adapter request message is invalid. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file name = cc....cc, error cause = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイル名

dd....dd：原因情報

説明

ファイルアダプタの要求電文に指定したファイル名が不正です。

原因情報

説明

path is UNC format

指定されたファイル名の値がUNC形式です。

file name is invalid

指定されたファイル名の値がシンボリックリンク，親ディレクトリ表現（「../」「..¥」），またはカレントディレクトリ表現（「./」「.¥」）です。

not absolute

指定されたファイル名の値が絶対パスではありません。

canonical file exception

指定されたファイル名の値の形式が不正です。

length invalid

指定されたファイル名の値の長さが，UTF-8へ変換した際に200バイトを超えました。

parent dir not exists

指定されたファイルの親ディレクトリが存在しません。

path is not file

指定されたファイル名の値がファイルではありません。

file not exists

指定されたファイルが存在しません。

file cannot read

指定されたファイルに読み込み権限がありません。

file cannot write

指定されたファイルに書き込み権限がありません。

(S)

処理を中止します。

(O)

要求電文に指定したファイル名を確認し，原因を取り除いてください。

KDEG30102-E

The file specified in the Flat Files - Adapter request message could not be accessed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file name = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイル名

dd....dd：java.io.FileNotFoundException,java.io.IOException,java.lang.SecurityExceptionの例外情報（サブクラスも含む）

説明

ファイルアダプタの要求電文に指定したファイルのアクセスに失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

例外情報を確認し，原因を取り除いてください。

KDEG30103-E

The path of the file name specified in the Flat Files - Adapter request message is not a file path permitted by the execution environment properties file. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：要求電文に指定したファイル名

説明

ファイルアダプタの要求電文に指定したファイル名は，ファイルアダプタ実行環境プロパティファイルで指定した入出力許可ファイルパスに違反しています。

(S)

処理を中止します。

(O)

要求電文に指定したファイル名を確認して，原因を取り除いてください。

KDEG30104-E

The message form specified for the response message is invalid. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, request message format = cc....cc, file type = dd....dd, response message format = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：要求電文の電文形式

XML：XML電文

BINARY：バイナリ電文

dd....dd：要求電文に指定されたファイル種別

Read：参照

Write：更新

ee....ee：応答電文の電文形式

XML：XML電文

BINARY：バイナリ電文

UNKNOWN：判断不能

説明

応答電文の電文形式が不正です。

(S)

処理を中止します。

(O)

応答電文の電文形式は，要求電文の電文形式および要求電文に指定されたファイル種別によって決定します。開発環境で正しい応答電文の電文形式のスキーマを設定し，再度パッケージングしてください。

KDEG30105-E

An exception occurred during character code conversion. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：FileNotFoundException,IOExceptionの例外情報（サブクラスも含む）

説明

文字コード変換中に例外が発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ファイルアダプタ実行環境プロパティファイルに設定した，コード変換の変換テーブル（ユーザマッピングファイル）の格納パスを確認してください。例外情報が，FileNotFoundException,IOException以外の場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEG30106-E

An error occurred during character code conversion. (adapter name = aa....aa, operation name =bb....bb, error code = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：原因コード※

注※

HJCConverters.getConvertStateメソッドのリターンコードです。リターンコードの説明を次の表に示します。

項番

値

（10進数）

リターンコード

説明

1

(00)

HJCConvertState.CST_NORMAL

正常終了しました。

2

(01)

HJCConvertState.CST_CONVSTOP

未定義コードを検出したため終了しました。

3

(02)

HJCConvertState.CST_HALFCODE

マルチバイト文字の途中で終了しました。

4

(03)

HJCConvertState.CST_SHIFTEND

入力値がシフトコードの1バイト目で終了しました。

5

(04)

HJCConvertState.CST_UNREGISTED_USERPROC

未定義コード検出時にユーザプログラムを呼び出す設定になっていますが，関数が登録されていないため，終了しました。

6

(05)

HJCConvertState.CST_BAD_SHIFTMODE

関数の戻り値に不正なシフトコードが設定されているため，終了しました。

7

(06)

HJCConvertState.CST_ESCEND

エスケープシーケンスコードが不正のため，終了しました。なお，変換元コードがJIS漢字コードの場合だけ，リターンコードが返されます。

8

(07)

HJCConvertState.CST_BAD_ESCMODE

関数の戻り値に不正なエスケープシーケンスコードが設定されたため，終了しました。なお，変換先コードおよび変換元コードがJIS漢字コードの場合だけ，リターンコードが返されます。

9

(08)

HJCConvertState.CST_BAD_ENDIAN

BOMが正しく識別できないため終了しました。BOM付きデータの変換で，オプションCOP_UTFBOMを指定している場合，BOM付きデータのBOMの状態と，次のオプションの指定に不整合があります。

COP_BIGENDIAN_UTF16

COP_BIGENDIAN_UTF32

説明

文字コード変換中にエラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

サービス部品の要求電文フォーマットに指定したバイナリフォーマット定義の文字コードと，ファイルアダプタ実行環境プロパティファイルに設定した文字コードが一致していることを確認してください。文字コードが一致している場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEG30120-E

I/O processing of the file specified in the Flat Files - Adapter request message has failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file name = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイル名

dd....dd：java.io.IOException,java.lang.SecurityException, javax.xml.transform.TransformerExceptionの例外情報（サブクラスも含む）

説明

ファイルアダプタの要求電文に指定したファイルの入出力処理に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

例外情報を確認し，原因を取り除いてください。

KDEG30121-E

The size of the input file of the file specified in the Flat Files - Adapter request message is invalid. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file name = cc....cc, file size = dd....dd, error cause = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイル名

dd....dd：入力ファイルサイズ

ee....ee：原因情報

説明

ファイルアダプタの要求電文に指定したファイルの入力ファイルサイズが不正です。

原因情報

説明

The size exceeds the maximum input file size specified in the execution environment properties file.

ファイルアダプタ実行環境プロパティファイルで指定した入力ファイル最大サイズを超えています。

The size is 0 bytes.

ファイルのサイズが0バイトです。

(S)

処理を中止します。

(O)

サイズが0バイトのファイルは読み込めません。また，ファイルアダプタ実行環境プロパティファイルで指定した入力ファイル最大サイズを超えていないか確認してください。必要に応じて，ファイルアダプタ実行環境プロパティファイルで指定した入力ファイル最大サイズを変更して，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEG30122-E

A parsing error occurred while reading the specified XML file. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file name = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイル名

dd....dd：org.xml.sax.SAXExceptionの例外情報（サブクラスも含む）

説明

指定されたXMLファイルの読み込み処理で，構文解析エラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

例外情報を基に読み込み対象のXMLファイルの構文を見直し，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEG30140-E

The XML request message is invalid. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, error cause = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：原因情報

説明

XML形式の要求電文が不正です。

原因情報

説明

The number of child elements of the root element is invalid.

ルート要素の子要素の個数が不正です。

The first child element of the root element is not file header element.

ルート要素の最初の子要素がfileheader要素ではありません。

The root element name is invalid.

ルート要素名が不正です。

The number of child elements of the file header element is invalid.

fileheader要素の子要素の個数が不正です。

The first child element of the file header element is not file name element.

fileheader要素の最初の子要素がfilename要素ではありません。

A value of the file name element is invalid.

filename要素の値が不正です。

The following element of the file name element is not file mode element.

filename要素の次の要素がfilemode要素ではありません。

A value other than "new" is defined in the file mode element.

ファイルモード要素に「new」以外の値が定義されています。

A value other than "all" is defined in the file mode element.

ファイルモード要素に「all」以外の値が定義されています。

The following element of the file header element is not user data element.

fileheader要素の次の要素がuserdata要素ではありません。

The number of child elements of the user data elements is not one.

userdata要素の子要素の個数が1つではありません。

(S)

処理を中止します。

(O)

原因情報を参考にXML形式の要求電文を確認してください。要求電文を修正して，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEG30141-E

A value of the binary request message is invalid. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, value = cc....cc, error cause = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：値

dd....dd：原因情報

説明

バイナリ形式の要求電文の値が不正です。

原因情報

説明

The type of the file name length element is invalid.

ファイル名長要素の型が不正です。

A value of the file name length element is invalid.

ファイル名長要素の値が不正です。

The type of the file option length element is invalid.

ファイルオプション長要素の型が不正です。

A value of the file option length element is invalid.

ファイルオプション長要素の値が不正です。

The length of the request message is invalid.

電文全体長が不正です。

A value other than "mode=new" or "mode=append" is defined in the file mode element.

ファイルモード要素に「mode=new」または「mode=append」以外の値が定義されています。

(S)

処理を中止します。

(O)

原因情報を参考にバイナリ形式の要求電文を確認してください。要求電文を修正して，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEG30900-W

An internal error occurred during output to the message log file. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：エラー発生メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

メッセージログの出力処理で内部エラーが発生しました。

(S)

メッセージログの取得を中止し，処理を続行します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEG30901-W

An error occurred during output of the method trace file. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, error cause = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：トレース共通ライブラリのメソッド名

cc....cc：トレース共通ライブラリの持つ詳細メッセージ

説明

メソッドトレースの出力処理で障害が発生しました。

(S)

メソッドトレースの取得を中止し，処理を続行します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

2.19　KDEH20000〜KDEH30999のメッセージ

この節では，KDEH20000〜KDEH30999のメッセージについて説明しています。

KDEH20000-I

Message Queue - Adapter started. (version = aa....aa, adapter name = bb....bb)

aa....aa：Message Queueアダプタのバージョン情報

bb....bb：アダプタ名

説明

Message Queueアダプタが開始しました。

KDEH20001-E

The processing to start Message Queue - Adapter has failed. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

Message Queueアダプタの開始処理に失敗しました。

(S)

Message Queueアダプタの開始処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEH20002-E

An internal error occurred during the processing to start Message Queue - Adapter. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

Message Queueアダプタの開始処理で内部エラーが発生しました。

(S)

Message Queueアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEH20100-E

An internal error occurred during the processing to start Message Queue - Adapter. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名称

cc....cc：例外情報

説明

Message Queueアダプタの開始処理中に内部エラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEH20500-I

Analysis of the Message Queue - Adapter configuration has started. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

Message Queueアダプタの定義解析処理が開始しました。

KDEH20501-I

Analysis of the Message Queue - Adapter configuration ended normally. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

Message Queueアダプタの定義解析処理が正常終了しました。

KDEH20502-E

An error occurred during analysis of the Message Queue - Adapter configuration file. (adapter name = aa....aa, configuration file name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：Message Queueアダプタの通信構成定義ファイル名称

説明

Message Queueアダプタの通信構成定義ファイルの解析でエラーが発生しました。

(S)

Message Queueアダプタの開始処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを確認して対策してください。

KDEH20503-E

The Message Queue - Adapter configuration file does not exist. (adapter name = aa....aa, configuration file name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：Message Queueアダプタの通信構成定義ファイル名称

説明

Message Queueアダプタの通信構成定義ファイルが存在しません。

(S)

Message Queueアダプタの開始処理を中止します。

(O)

開発環境でMessage Queueアダプタの通信構成定義ファイルを作成して，再度Message Queueアダプタをパッケージし直してください。

KDEH20504-E

The XML schema file does not exist. (adapter name = aa....aa, XML schema file name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：Message Queueアダプタの通信構成定義用XMLスキーマファイル名称

説明

Message Queueアダプタの通信構成定義解析用XMLスキーマファイルが存在しません。

(S)

Message Queueアダプタの開始処理を中止します。

(O)

実行環境でMessage Queueアダプタの通信構成定義解析用XMLスキーマファイルが削除されたか，Service Coordinatorがインストールされていないおそれがあります。Service Coordinatorインストールディレクトリを確認してください。

KDEH20505-E

The specified operation name is already defined. (adapter name = aa....aa, configuration file name = bb....bb, operation name = cc....cc, line number = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：Message Queueアダプタの通信構成定義ファイル名称

cc....cc：オペレーション名称

dd....dd：重複したオペレーション名称を指定した行番号

説明

オペレーション名称はすでに定義されています。

(S)

Message Queueアダプタの開始処理を中止します。

(O)

開発環境でMessage Queueアダプタの通信構成定義ファイルを修正して，再度Message Queueアダプタをパッケージし直してください。

KDEH20506-E

An error occurred while the Message Queue - Adapter configuration file was being authenticated. (adapter name = aa....aa, configuration file name = bb....bb, line number = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：Message Queueアダプタの通信構成定義ファイル名称

cc....cc：エラーが発生した行番号

dd....dd：XML ProcessorメッセージID＋メッセージテキスト

説明

Message Queueアダプタの通信構成定義ファイルの検証でエラーが発生しました。

(S)

Message Queueアダプタの開始処理を中止します。

(O)

出力されたXML ProcessorメッセージIDを基にマニュアル「XML Processor ユーザーズガイド」でメッセージIDの記述内容を確認してMessage Queueアダプタの通信構成定義ファイルの修正を行い，再度Message Queueアダプタをパッケージし直してください。

KDEH20507-E

An internal error occurred in Message Queue - Adapter. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

Message Queueアダプタの処理で内部エラーが発生しました。

(S)

Message Queueアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEH20508-E

The execution environment properties file does not exist. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：Message Queueアダプタ実行環境プロパティファイル名称

説明

Message Queueアダプタ実行環境プロパティファイルが存在しません。

(S)

Message Queueアダプタの開始処理を中止します。

(O)

Message Queueアダプタ実行環境プロパティファイルを作成し，再度Message Queueアダプタを開始してください。

KDEH20509-E

The execution environment properties file cannot be accessed. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：Message Queueアダプタ実行環境プロパティファイル名称

cc....cc：例外情報

説明

Message Queueアダプタ実行環境プロパティファイルにアクセスできません。セキュリティマネージャがファイルの読み込みを許可していないと考えられます。

(S)

Message Queueアダプタの開始処理を中止します。

(O)

Message Queueアダプタ実行環境プロパティファイルにアクセスできるよう適切なパーミッションをセキュリティポリシーファイルに記述する必要があります。対策後再度Message Queueアダプタを開始してください。

KDEH20510-E

An attempt to read the execution environment properties file has failed. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：Message Queueアダプタ実行環境プロパティファイル名称

cc....cc：例外情報

説明

Message Queueアダプタ実行環境プロパティファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

Message Queueアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEH20511-W

An attempt to close the execution environment properties file has failed. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：Message Queueアダプタ実行環境プロパティファイル名称

cc....cc：例外情報

説明

Message Queueアダプタ実行環境プロパティファイルのクローズに失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEH20512-W

The default value will be assumed because a property value specified in the execution environment properties file is invalid. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, key name = cc....cc, specified value = dd....dd, default value = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：Message Queueアダプタ実行環境プロパティファイル名称

cc....cc：キー名称

dd....dd：指定値

ee....ee：デフォルト値

説明

Message Queueアダプタ実行環境プロパティファイルに指定したプロパティ値が正しくないため，デフォルト値を仮定します。

(S)

デフォルト値に設定して処理を続行します。

(O)

プロパティ値を正しく指定して，再度Message Queueアダプタを開始してください。

KDEH20513-E

The execution environment properties file contains an invalid escape sequence. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：Message Queueアダプタ実行環境プロパティファイル名称

cc....cc：java.lang.IllegalArgumentExceptionの例外情報

説明

Message Queueアダプタ実行環境プロパティファイルに不正なUnicode エスケープシーケンスが含まれています。

(S)

Message Queueアダプタの開始処理を中止します。

(O)

Message Queueアダプタ実行環境プロパティファイルを修正し，Message Queueアダプタを再開始してください。

KDEH20514-E

The aa....aa property does not exist in the execution environment properties file. (adapter name = bb....bb, file name = cc....cc)

aa....aa：キー名称

bb....bb：アダプタ名

cc....cc：Message Queueアダプタ実行環境プロパティファイル名称

説明

Message Queueアダプタ実行環境プロパティファイルにキー名称に示したプロパティが存在しません。

(S)

Message Queueアダプタの開始処理を中止します。

(O)

Message Queueアダプタ実行環境プロパティファイルを修正し，Message Queueアダプタを再開始してください。

KDEH20515-E

A property value specified in the execution environment properties file is invalid. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, key name = cc....cc, specified value = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：Message Queueアダプタ実行環境プロパティファイル名称

cc....cc：キー名称

dd....dd：指定値

説明

Message Queueアダプタ実行環境プロパティファイルに指定したプロパティ値が不正です。

(S)

Message Queueアダプタの開始処理を中止します。

(O)

Message Queueアダプタ実行環境プロパティファイルを修正し，Message Queueアダプタを再開始してください。

KDEH20516-E

The Message Queue - Adapter configuration file name element was not found in the Message Queue - Adapter environment file. (adapter name = aa....aa, environment file name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：環境定義ファイル名称

説明

Message Queueアダプタ環境定義ファイル内にMessage Queueアダプタの通信構成定義ファイル名称の要素(“adpmq_deffile”)が見つかりません。

(S)

Message Queueアダプタの開始処理を中止します。

(O)

開発環境でMessage Queueアダプタ環境定義ファイルを修正して，再度Message Queueアダプタをパッケージし直してください。

KDEH20517-W

A file path specified in the execution environment properties file is invalid. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, key name = cc....cc, error code = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：Message Queueアダプタ実行環境プロパティファイル名称

cc....cc：キー名称

dd....dd：原因コード

原因コード

内容

11

UNC形式が指定されました。

12

相対パスが指定されました。

13

親ディレクトリ表現，カレントディレクトリ表現，シンボリックリンクが含まれました。

14

指定されたパスの文字列長が不正です。

15

ディレクトリのチェックでエラーが発生しました。

16

文字のエンコーディングが未サポートです。

17

入出力エラーが発生しました。

18

不正なファイル名が指定されました（null）。

説明

Message Queueアダプタ実行環境プロパティファイルに指定されたファイルパスが不正です。

(S)

Message Queueアダプタの開始処理を続行します。

(O)

Message Queueアダプタ実行環境プロパティファイルを修正し，Message Queueアダプタを再開始してください。

KDEH20900-E

The message log file was not found.

説明

メッセージログファイルが見つかりません。

(S)

Message Queueアダプタの開始処理を中止します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEH20901-E

Initialization of the message log file has failed. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

メッセージログの初期化に失敗しました。

(S)

次に出力されるメッセージに従います。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEH20902-W

Initialization of the trace has failed. (adapter name = aa....aa, trace name = bb....bb, output file prefix string= cc....cc, number of output files = dd....dd, size of output files = ee....ee, error message = ff....ff)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：トレース名

method trace：メソッドトレース

data trace：データトレース

stack trace：スタックトレース（例外ログ）

cc....cc：初期化時に使用したパラメタ(<出力先ディレクトリ>¥mtdtrace)

dd....dd：初期化時に使用したパラメタ(出力ファイル面数)

ee....ee：初期化時に使用したパラメタ(出力ファイルサイズ)

ff....ff：エラーメッセージ

説明

トレースの初期化に失敗しました。

(S)

次に出力されるメッセージに従います。

(O)

障害要因がパラメタ不正であった場合はMessage Queueアダプタ実行環境プロパティファイルを修正し，Message Queueアダプタを再開始してください。障害となった要因が運用上の問題ではない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEH20903-W

The default value will be assumed for the trace output path. (adapter name = aa....aa, trace name = bb....bb, default value = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：トレース名

method trace：メソッドトレース

data trace：データトレース

stack trace：スタックトレース（例外ログ）

cc....cc：デフォルト値

説明

トレース出力パスにデフォルト値を仮定します。

(S)

デフォルトの出力先にトレースを出力し，処理を継続します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEH20904-E

The trace cannot be output because the default trace output path could not be acquired. (adapter name = aa....aa, trace name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：トレース名

method trace：メソッドトレース

data trace：データトレース

stack trace：スタックトレース（例外ログ）

説明

デフォルトのトレース出力先を取得できないため，トレースが出力できません。

(S)

Message Queueアダプタの開始処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEH21000-I

Message Queue - Adapter has been terminated. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

Message Queueアダプタが停止しました。

KDEH21001-W

An internal error occurred during the processing to terminate Message Queue - Adapter. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

Message Queueアダプタの停止処理中に内部エラーが発生しました。

(S)

Message Queueアダプタの停止処理を続行します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEH21900-W

An attempt to end the trace has failed. (adapter name = aa....aa, trace name = bb....bb, method name = cc....cc, error message = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：トレース名

method trace：メソッドトレース

data trace：データトレース

stack trace：スタックトレース（例外ログ）

cc....cc：エラー発生メソッド名称

dd....dd：エラーメッセージ

説明

トレースの終了処理に失敗しました。

(S)

終了処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。

障害となった要因が運用上の問題ではない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEH30000-E

An unsupported operation was specified. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

未サポートのオペレーションが指定されました。

(S)

処理を中止します。

(O)

Message Queueアダプタが対応しているオペレーションを指定して，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEH30001-E

An unsupported message format was specified. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, message type = cc....cc, message format = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：電文種別

REQUEST：要求電文

RESPONSE：応答電文

dd....dd：電文形式

UNKNOWN：判断不能

説明

未サポートの電文形式が指定されました。

(S)

処理を中止します。

(O)

Message Queueアダプタが対応している電文形式（XML，バイナリ）を指定して，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEH30002-E

An attempt to acquire a request message has failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

要求電文の取得に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

要求電文が正しいか確認してください。要求電文に問題がない場合は，例外情報を保存して，保守員に連絡してください。

KDEH30003-E

An attempt to save a response message has failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

応答電文の格納に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

例外情報を保存して，保守員に連絡してください。

KDEH30004-E

An attempt to save a fault message has failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

フォルト電文の格納に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

例外情報を保存して，保守員に連絡してください。

KDEH30005-E

An error occurred during Message Queue - Adapter processing. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

Message Queueアダプタの処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEH30006-E

An internal error occurred during Message Queue - Adapter processing. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, method name = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：内部メソッド名

dd....dd：例外情報

説明

Message Queueアダプタの処理で内部エラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEH30007-E

Asynchronous communication is not supported. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

非同期通信はサポートされていません。

(S)

処理を中止します。

(O)

開発環境で， Message Queueアダプタ定義のオペレーション情報設定項目の通信モデルを同期に設定し，再度Message Queueアダプタをパッケージし直してください。

KDEH30008-E

The specified operation is not defined. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

指定したオペレーションは定義されていません。

(S)

処理を中止します。

(O)

オペレーション動的変更機能で指定するオペレーション名が通信構成定義ファイル内に定義されていません。ビジネスプロセスまたは通信構成定義ファイルを修正し，再度Message Queueアダプタをパッケージし直してください。

KDEH30009-I

The function for dynamically changing operations changed the operation. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, original operation name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名（変更後）

cc....cc：オペレーション名（変更前）

説明

オペレーション動的変更機能によって，実行オペレーションが変更されました。

(S)

処理を継続します。

KDEH30100-E

An internal error occurred during Message Queue - Adapter communication processing. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, error code = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：メソッド名

cc....cc：原因コード

原因コード

内容

11

invokeメソッドの引数にnullが指定されました。

12

規定外のタイプのオペレーションが指定されました。

13

Message Queueアダプタの通信構成定義ファイルからの取得値がnullです。

16

要求電文の電文情報の取得値がnullです。

17

要求電文の書き込みデータの取得値がnullです。

19

電文形式の取得値がXMLまたはバイナリではありません。

20

ArrayList生成時の引数が負の数です。

21

XML形式の要求電文の書き込みデータの作成に失敗しました。

22

ArrayListの要素取得で範囲外のインデックスが指定されました。

23

バイナリ形式の要求電文のバイト操作でエラーが発生しました（配列エラー）。

24

バイナリ形式の要求電文のバイト操作でエラーが発生しました（型不一致）。

25

バイナリ形式の要求電文のバイト操作でエラーが発生しました（null）。

26

デフォルトの応答電文の作成に失敗しました（DOM生成失敗）。

27

デフォルトの応答電文の作成に失敗しました（要素設定失敗）。

31

XML形式の要求電文の要素の値取得に失敗しました。

32

バイナリ形式の要求電文のバイト操作でエラーが発生しました（エンコーディングエラー）。

33

テキストメッセージのバイト操作でエラーが発生しました（エンコーディングエラー）。

99

上記以外の予期しないエラーが発生しました。

説明

Message Queueアダプタの通信処理中に内部エラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEH30101-E

A specified resource adapter name was not found. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, resource adapter name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：リソースアダプタのルックアップ名

説明

指定されたリソースアダプタが見つかりません。

(S)

処理を中止します。

(O)

リソースアダプタのルックアップ名がアプリケーション統合属性ファイルとMessage Queueアダプタの通信構成定義ファイルに正しく設定されていることを確認してください。ルックアップ名が正しい場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEH30102-E

A specified queue name was not found. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, queue name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：キューのルックアップ名

説明

指定されたキューが見つかりません。

(S)

処理を中止します。

(O)

キューのルックアップ名がアプリケーション統合属性ファイルとMessage Queueアダプタの通信構成定義ファイルに正しく設定されていることを確認してください。ルックアップ名が正しい場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEH30103-W

A specified queue has no messages. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, queue name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：キューのルックアップ名

説明

指定されたキューにメッセージが存在しません。

(S)

処理を続行します。

(O)

次の要因を確認し，要因に該当する場合はしばらく待って再度実行してください。要因を取り除いても問題が解決しない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

受信対象メッセージがキューに存在しない状態で，Message Queueアダプタの通信構成定義ファイルのメッセージ応答監視時間が経過した。

受信対象メッセージがキューに存在しない状態で，トランザクションタイムアウトが発生した。

ブラウズ・メッセージ受信要求で受信対象キューにメッセージが存在しない。

KDEH30105-E

An exception occurred during character code conversion. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：FileNotFoundException,IOExceptionの例外情報(サブクラスも含む)

説明

文字コード変換中に例外が発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

Message Queueアダプタ実行環境プロパティファイルに設定した，コード変換の変換テーブル（ユーザマッピングファイル）の格納パスを確認してください。例外情報が，FileNotFoundException,IOException以外の場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEH30106-E

An error occurred during character code conversion. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, error code = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：原因コード※

注※

HJCConverters.getConvertStateメソッドのリターンコードです。リターンコードの説明を次の表に示します。

項番

値

（10進数）

リターンコード

説明

1

(00)

HJCConvertState.CST_NORMAL

正常終了しました。

2

(01)

HJCConvertState.CST_CONVSTOP

未定義コードを検出したため終了しました。

3

(02)

HJCConvertState.CST_HALFCODE

マルチバイト文字の途中で終了しました。

4

(03)

HJCConvertState.CST_SHIFTEND

入力値がシフトコードの1バイト目で終了しました。

5

(04)

HJCConvertState.CST_UNREGISTED_USERPROC

未定義コード検出時にユーザプログラムを呼び出す設定になっていますが，関数が登録されていないため，終了しました。

6

(05)

HJCConvertState.CST_BAD_SHIFTMODE

関数の戻り値に不正なシフトコードが設定されているため，終了しました。

7

(06)

HJCConvertState.CST_ESCEND

エスケープシーケンスコードが不正のため，終了しました。なお，変換元コードがJIS漢字コードの場合だけ，リターンコードが返されます。

8

(07)

HJCConvertState.CST_BAD_ESCMODE

関数の戻り値に不正なエスケープシーケンスコードが設定されたため，終了しました。なお，変換先コードおよび変換元コードがJIS漢字コードの場合だけ，リターンコードが返されます。

9

(08)

HJCConvertState.CST_BAD_ENDIAN

BOMが正しく識別できないため終了しました。BOM付きデータの変換で，オプションCOP_UTFBOMを指定している場合，BOM付きデータのBOMの状態と，次のオプションの指定に不整合があります。

COP_BIGENDIAN_UTF16

COP_BIGENDIAN_UTF32

説明

文字コード変換中にエラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

サービス部品の要求電文フォーマットに指定したバイナリフォーマット定義の文字コードと，Message Queueアダプタの通信構成定義ファイルに設定した文字コードが，一致していることを確認してください。文字コードが一致している場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEH30107-E

The XML request message is invalid. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, error cause = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：原因情報

原因情報

説明

The number of child elements of the root element is invalid.

ルート要素の子要素の個数が不正です。

The root element name is invalid.

ルート要素名が不正です。

A value of the element is invalid.

要素の値が不正です。

The first child element of the root element is invalid.

ルート要素の最初の子要素が不正です。

The number of child elements of the userdata element is invalid.

userdata要素の子要素の個数が不正です。

The root element does not correspond to the operation type.

ルート要素がオペレーション種別に対応していません。

The element of the can not be omitted is not specified in the child element of the root element.

ルート要素の子要素に必須要素がありません。

The number of child elements of the mqheader element is invalid.

mqheader要素の子要素の個数が不正です。

The child element of the mqheader element is invalid.

mqheader要素の子要素が不正です。

説明

XML要求電文に指定された値が不正です。

(S)

処理を中止します。

(O)

要求電文が正しいか確認してください。要求電文に問題がない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEH30108-E

A binary request message value is invalid. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, value = cc....cc, error cause = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：値

dd....dd：原因情報

原因情報

説明

The type of the queue name length element is invalid.

キュー名長要素の型が不正です。

A value of the queue name length element is invalid.

キュー名長要素の値が不正です。

The length of the request message is invalid.

電文全体長が不正です。

説明

バイナリ要求電文に指定された値が不正です。

(S)

処理を中止します。

(O)

要求電文が正しいか確認してください。要求電文に問題がない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEH30109-E

The error occurred by the method of the JMS interface. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

JMSインタフェースのメソッドでエラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

例外情報を参照してJMSインタフェースに関する設定を見直してください。見直しに問題がない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEH30110-W

The error occurred by the method of the JMS interface. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

JMSインタフェースのメソッドでエラーが発生しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

例外情報を参照してJMSインタフェースに関する設定を見直してください。見直しに問題がない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEH30111-E

Processing for the message aa....aa has failed. (adapter name = bb....bb, resource adapter name = cc....cc, queue name = dd....dd)

aa....aa：通信種別

send：送信処理

receive：受信処理

browse：ブラウズ処理

bb....bb：アダプタ名

cc....cc：リソースアダプタのルックアップ名

dd....dd：キューのルックアップ名

説明

Message Queueアダプタの通信処理で失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

直前に出力されているメッセージに従い要因を取り除いてください。失敗要因を取り除いても回復できない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEH30112-E

An unsupported message was received. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

不正なメッセージタイプのメッセージを受信しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

メッセージ形式に問題ないか確認してください。

メッセージ形式に問題ない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEH30113-E

XML conversion of a message has failed. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

メッセージのXML変換に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

メッセージ形式に問題ないか確認してください。

メッセージ形式に問題ない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEH30114-E

The specified operation was not found. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

指定されたオペレーションがMessage Queueアダプタの通信構成定義ファイルにありません。

(S)

処理を中止します。

(O)

オペレーション名がMessage Queueアダプタの通信構成定義ファイルに指定されているか確認してください。

オペレーション名の指定に問題ない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEH30117-E

The message format is invalid. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, message type = cc....cc, message format = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：電文種別

REQUEST：要求電文

RESPONSE：応答電文

dd....dd：電文形式

BINARY：バイナリ電文

説明

電文形式が不正です。

(S)

処理を中止します。

(O)

正しい要求電文の電文形式のスキーマ，または応答電文の電文形式のスキーマを開発環境で設定し，再度パッケージングしてください。

KDEH30900-W

An internal error occurred during output to the message log file. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：エラー発生メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

メッセージログの出力処理で内部エラーが発生しました。

(S)

メッセージログの取得を中止し，処理を続行します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEH30901-W

An error occurred during output of the trace file. (adapter name = aa....aa, trace name = bb....bb, method name = cc....cc, error cause = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：トレース名

method trace：メソッドトレース

data trace：データトレース

cc....cc：エラー発生メソッド名

dd....dd：原因情報

説明

トレースの出力処理で障害が発生しました。

(S)

トレースの取得を中止し，処理を続行します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。

障害となった要因が運用上の問題ではない場合は，ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

2.20　KDEK20000〜KDEK30999のメッセージ

この節では，KDEK20000〜KDEK30999のメッセージについて説明しています。

KDEK20000-I

The FTP Adapter started. (version = aa....aa, adapter name = bb....bb)

aa....aa：FTPアダプタのバージョン情報

bb....bb：アダプタ名

説明

FTPアダプタが開始しました。

(S)

処理を続行します。

KDEK20001-E

An attempt to start the FTP adapter has failed. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

FTPアダプタの開始処理に失敗しました。

(S)

FTPアダプタの開始処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEK20002-E

An internal error occurred while the FTP adapter was starting. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

FTPアダプタの開始処理中に内部エラーが発生しました。

(S)

FTPアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEK20201-E

No execution environment properties files exist. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：FTPアダプタ実行環境プロパティファイル名

説明

FTPアダプタ実行環境プロパティファイルが存在しません。

(S)

FTPアダプタの開始処理を中止します。

(O)

開発環境でFTPアダプタ実行環境プロパティファイルを作成し，再度FTPアダプタを開始してください。

KDEK20202-E

The execution environment properties file cannot be accessed. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：FTPアダプタ実行環境プロパティファイル名

cc....cc：例外情報

説明

FTPアダプタ実行環境プロパティファイルにアクセスできません。

(S)

FTPアダプタの開始処理を中止します。

(O)

FTPアダプタがFTPアダプタ実行環境プロパティファイルにアクセスできるよう適切なアクセス権を設定してください。対策後に，再度FTPアダプタを開始してください。

KDEK20203-E

An attempt to read the execution environment properties file failed. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：FTPアダプタ実行環境プロパティファイル名

cc....cc：例外情報

説明

FTPアダプタ実行環境プロパティファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

FTPアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEK20204-W

An attempt to close the execution environment properties file failed. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：FTPアダプタ実行環境プロパティファイル名

cc....cc：例外情報

説明

FTPアダプタ実行環境プロパティファイルのクローズに失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEK20205-E

The property shown for the key name in the execution environment properties file does not exist. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, key name = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：実行環境プロパティファイル名称

cc....cc：キー名称

説明

キー名称に示したプロパティが，実行環境プロパティファイルに存在しません。

(S)

処理を中止します。

(O)

実行環境プロパティファイルを正しく修正し，FTPアダプタを再開始してください。

KDEK20206-E

One or more property values specified in the execution environment property file are invalid. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, key name = cc....cc, specified value = dd....dd)

aa....aa：サービスID

bb....bb：実行環境プロパティファイル名

cc....cc：キー名称

dd....dd：指定値

説明

実行環境プロパティファイルに指定したプロパティ値が不正です。

(S)

処理を中止します。

(O)

エラーとなったキー値のフォーマット，指定可能値，および関連するキー値との大小関係をマニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「6.8.3　FTPアダプタ実行環境プロパティファイル」で確認し，実行環境プロパティファイルを正しく修正したあと，FTPアダプタを再開始してください。

KDEK20208-E

No definition files exist. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：定義ファイルのパス

説明

定義ファイルが存在しません。

(S)

FTPアダプタの開始処理を中止します。

(O)

FTPアダプタ実行環境プロパティファイルの定義ファイルのパス，またはそのファイルが存在するか確認してください。対策後に，再度FTPアダプタを開始してください。

KDEK20209-E

The definition file cannot be accessed. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：定義ファイルのパス

cc....cc：例外情報

説明

定義ファイルにアクセスできません。

(S)

FTPアダプタの開始処理を中止します。

(O)

定義ファイルにアクセスできるよう適切なアクセス権を設定してください。対策後に，再度FTPアダプタを開始してください。

KDEK20210-E

An attempt to read the definition file failed. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：定義ファイルのパス

cc....cc：例外情報

説明

定義ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

FTPアダプタの開始処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEK20211-W

An attempt to close the definition file failed. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：定義ファイルのパス

cc....cc：例外情報

説明

定義ファイルのクローズに失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEK20212-E

The property shown for the key name in the definition file does not exist. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, key name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：定義ファイルのパス

cc....cc：キー名称

説明

定義ファイルに，キー名称に示したプロパティが存在しません。

(S)

FTPアダプタの開始処理，または要求電文解析処理を中止します。

(O)

定義ファイルを修正し，再度FTPアダプタを開始してください。

FTPアダプタアカウント定義ファイルのエラーの場合は，csaftpuseraddコマンドでユーザを登録し，再度FTPアダプタを開始してください。

KDEK20213-E

One or more property values specified in the definition file are invalid. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, key name = cc....cc, specified value = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：定義ファイルのパス

cc....cc：キー名称

dd....dd：指定値

説明

定義ファイルに指定したプロパティが不正です。

(S)

FTPアダプタの開始処理を中止します。

(O)

定義ファイルを修正し，再度FTPアダプタを開始してください。

KDEK20215-E

The password specified for the definition file cannot be decoded. (adapter name = aa....aa, definition file path = bb....bb, key name = cc....cc, specified value = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：定義ファイルのパス

cc....cc：キー名称

dd....dd：指定値

説明

定義ファイルに指定したパスワードが変換できません。FTPアダプタアカウント定義ファイルの該当ユーザのパスワードに，不当な文字列が設定されています。

(S)

FTPアダプタの開始処理を中止します。

(O)

csaftpuseradd -rコマンドでパスワードを設定し直し，再度FTPアダプタを開始してください。

KDEK20216-E

One or more properties specified in the execution environment property file are invalid. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb, key name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：定義ファイルのパス

cc....cc：キー名称

説明

実行環境プロパティファイルに指定したプロパティが不正です。

キー名称に示すプロパティは指定できません。

(S)

FTPアダプタの開始処理を中止します。

(O)

定義ファイルを修正し，再度FTPアダプタを開始してください。

KDEK20217-E

User account information is not defined. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：サービスID

説明

ユーザアカウント情報が定義されていません。

(S)

FTPアダプタの開始処理を中止します。

(O)

次のどちらかを実施後，再度FTPアダプタを開始してください。

csaftpuseraddコマンドに-nameオプションを指定してユーザ情報を登録する。

csaftpuseraddコマンドに-fオプションを指定してユーザ情報を登録し，FTPアダプタ実行環境プロパティファイルまたはFTPアダプタ実行環境共通プロパティファイルのftpadp.account-inf-filepathプロパティに-fオプションに指定したアカウント定義ファイルのパスを設定する。

KDEK20900-E

The message log file was not found.

説明

メッセージログファイルが見つかりません。

(S)

FTPアダプタの開始処理を中止します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEK20901-E

An attempt to initialize the message log has failed. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

メッセージログの初期化に失敗しました。

(S)

次に出力されるメッセージに従います。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEK20902-W

An attempt to initialize the method trace has failed. (adapter name = aa....aa, prefix string of output file = bb....bb, number of output files = cc....cc, size of output files = dd....dd, error message = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：初期化時に使用したパラメタ（<出力先ディレクトリ>¥cscftpadpmtd_<HCSCサーバ名>_）

cc....cc：初期化時に使用したパラメタ（出力ファイル面数）

dd....dd：初期化時に使用したパラメタ（出力ファイルサイズ）

ee....ee：エラーメッセージ

説明

メソッドトレースの初期化に失敗しました。

(S)

次に出力されるメッセージに従います。

(O)

障害要因がパラメタ不正の場合は，FTPアダプタ実行環境プロパティファイルを修正し，再度FTPアダプタを開始してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEK20903-W

The default value of the method trace output path will be used. (adapter name = aa....aa, default value = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：デフォルト値

説明

メソッドトレース出力パスにデフォルト値を仮定します。

(S)

デフォルトの出力先にトレースを出力し，処理を継続します。

(O)

FTPアダプタ実行環境プロパティファイルに指定したメソッドトレース出力パスが存在するか確認してください。または，このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEK20904-E

Trace information cannot be output because the default method trace output location could not be acquired. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

デフォルトのメソッドトレース出力先を取得できないため，メソッドトレースが出力できません。

(S)

FTPアダプタの開始処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEK20905-W

An attempt to initialize the FTP protocol trace has failed. (adapter name = aa....aa, prefix string of output file = bb....bb, number of output files = cc....cc, size of output files = dd....dd, error message = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：初期化時に使用したパラメタ（<出力先ディレクトリ>¥ftpprotocoltrace_）

cc....cc：初期化時に使用したパラメタ（出力ファイル面数）

dd....dd：初期化時に使用したパラメタ（出力ファイルサイズ）

ee....ee：エラーメッセージ

説明

FTPプロトコルトレースの初期化に失敗しました。

(S)

次に出力されるメッセージに従います。

(O)

障害要因がパラメタ不正の場合は，FTPアダプタ実行環境プロパティファイルを修正し，再度FTPアダプタを開始してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEK20907-E

Trace information cannot be output because the default FTP protocol trace output location could not be acquired. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

デフォルトのFTPプロトコルトレース出力先を取得できないため，トレースが出力できません。

(S)

FTPアダプタの開始処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEK20908-W

An attempt to initialize the stack trace has failed. (adapter name = aa....aa, prefix string of output file = bb....bb, number of output files = cc....cc, size of output files = dd....dd, error message = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：初期化時に使用したパラメタ(<出力先ディレクトリ>¥cscftpadpexp_<HCSCサーバ名>_)

cc....cc：初期化時に使用したパラメタ（出力ファイル面数）

dd....dd：初期化時に使用したパラメタ（出力ファイルサイズ）

ee....ee：エラーメッセージ

説明

例外ログの初期化に失敗しました。

(S)

次に出力されるメッセージに従います。

(O)

障害要因がパラメタ不正の場合は，FTPアダプタ実行環境プロパティファイルを修正し，再度FTPアダプタを開始してください。障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEK20909-W

The default value of the stack trace output path will be used. (adapter name = aa....aa, default value = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：デフォルト値

説明

例外ログの出力パスにデフォルト値を仮定します。

(S)

デフォルトの出力先にトレースを出力し，処理を継続します。

(O)

FTPアダプタ実行環境プロパティファイルに指定したトレース出力パスが存在するか確認してください。または，このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEK20910-E

Trace information cannot be output because the default stack trace output location could not be acquired. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

デフォルトの例外ログ出力先を取得できないため，トレースが出力できません。

(S)

FTPアダプタの開始処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEK21000-I

The FTP Adapter stopped. (adapter name = aa....aa)

aa....aa：アダプタ名

説明

FTPアダプタが停止しました。

(S)

FTPアダプタが停止しました。

KDEK21001-W

An internal error occurred while the FTP adapter was stopping. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

FTPアダプタの停止処理中に内部エラーが発生しました。

(S)

FTPアダプタの停止処理を続行します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEK21900-W

An attempt to end the method trace has failed. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, error message = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：エラーが発生したメソッド名

cc....cc：エラーメッセージ

説明

メソッドトレースの終了処理に失敗しました。

(S)

終了処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEK21901-W

An attempt to end the stack trace has failed. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, error message = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：エラー発生メソッド名

cc....cc：エラーメッセージ

説明

例外ログの終了処理に失敗しました。

(S)

終了処理を継続します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEK30000-E

An unsupported operation was specified. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

未サポートのオペレーションが指定されました。

(S)

処理を中止します。

(O)

FTPアダプタが対応しているオペレーションを指定して，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEK30001-E

An unsupported message format was specified. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, message type = cc....cc, message format = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：電文種別

REQUEST：要求電文

RESPONSE：応答電文

dd....dd：電文形式

UNKNOWN：判断不能

BINARY：バイナリ電文

説明

未サポートの電文形式が指定されました。

(S)

処理を中止します。

(O)

FTPアダプタが対応している電文形式（XML）を指定して，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEK30202-E

An attempt to acquire a request message has failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

要求電文の取得に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

例外情報を保存して，保守員に連絡してください。

KDEK30203-E

No tags necessary for the request message exist. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, tag name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：タグ名

説明

要求電文に必要なタグが存在しません。

(S)

処理を中止します。

(O)

例外情報を基に，読み込み対象のXMLファイルの構文を見直して，再度サービス呼び出し要求を実行してください。タグ名に対応する情報がFTPアダプタ実行環境プロパティファイルに存在する場合は，プロパティ値を見直して，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEK30204-E

An XML request message is invalid. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, error cause = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：原因情報

説明

XML形式の要求電文が不正です。

(S)

処理を中止します。

(O)

原因情報を参考にXML形式の要求電文を確認してください。要求電文を修正して，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEK30205-E

No common attribute exists in the local-folder tag for the request message. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

要求電文のlocal-folderタグにcommon属性が存在しません。

(S)

処理を中止します。

(O)

要求電文のlocal-folderタグのcommon属性の有無を確認してください。

KDEK30206-E

The common attribute in the local-folder tag for the request message is invalid. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, specified value = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：指定値

説明

要求電文のlocal-folderタグのcommon属性が不正です。

(S)

処理を中止します。

(O)

要求電文のlocal-folderタグのcommon属性が，trueまたはfalseかを確認してください。

KDEK30207-E

One or more tags specified in the request message are invalid. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, tag name = cc....cc, specified value = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：タグ名

dd....dd：指定値

説明

要求電文に指定したタグ値が不正です。

(S)

処理を中止します。

(O)

例外情報を基に，読み込み対象のXMLファイルの構文を見直して，再度サービス呼び出し要求を実行してください。

KDEK30400-E

An internal error occurred during FTP processing. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：内部メソッド名

cc....cc：例外情報

説明

FTP処理で内部エラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEK30401-E

An attempt to transfer a file specified in the FTP adapter request message has failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file name = cc....cc, command name = dd....dd, reply code = ee....ee, command message = ff....ff)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイル名

dd....dd：FTPコマンド名

ee....ee：リプライコード

ff....ff：コマンドメッセージ

説明

FTPアダプタの要求電文に指定したファイルの転送処理に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

リプライコード，およびコマンドメッセージを確認して，原因を取り除いてください。

KDEK30402-E

The FTP command failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, command name = cc....cc, reply code = dd....dd, command message = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：FTPコマンド名

dd....dd：リプライコード

ee....ee：コマンドメッセージ

説明

FTPコマンドが失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

リプライコード，およびコマンドメッセージを確認して，原因を取り除いてください。

KDEK30403-E

An attempt to save a response message has failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

応答電文の格納に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

例外情報を保存して，保守員に連絡してください。

KDEK30404-E

An error occurred during FTP processing. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

FTPアダプタの処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEK30405-E

An internal error occurred during FTP processing. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, method name = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：内部メソッド名

dd....dd：例外情報

説明

FTPアダプタの処理で内部エラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEK30406-E

Asynchronous communication is not supported. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

説明

非同期通信はサポートされていません。

(S)

処理を中止します。

(O)

開発環境で， FTPアダプタ定義のオペレーション情報設定項目の通信モデルを同期に設定し，再度FTPアダプタをパッケージしてください。

KDEK30407-E

An attempt to connect to Control connection has failed. (adapter name = aa....aa, Client IP = bb....bb, Client Port = cc....cc, Host IP = dd....dd, Host Port = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：クライアントのポート番号

dd....dd：ホストのIPアドレス，またはホスト名

ee....ee：ホストのポート番号

説明

制御コネクションの接続に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

次のことを確認してください。

FTPサーバのホスト名，IPアドレス，またはポート番号に問題はないか。

FTPクライアントのIPアドレスまたはポート番号に問題はないか。

FTPサーバが稼働しているか。

ネットワークが正しく接続されているか。

FTPサーバのポート番号がFTPSのImplicitモードのポートとなっていないか。

KDEK30408-W

An attempt to connect to Control connection has failed. The operation will be re-attempted. (adapter name = aa....aa, Client IP = bb....bb, Client Port = cc....cc, Host IP = dd....dd, Host Port = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：クライアントのポート番号

dd....dd：ホストのIPアドレス，またはホスト名

ee....ee：ホストのポート番号

説明

制御コネクションの接続に失敗しました。再試行します。

(S)

再試行します。

KDEK30409-E

An attempt to connect to Data connection has failed. (adapter name = aa....aa, Client IP = bb....bb, Client Port = cc....cc, Host IP = dd....dd, Host Port = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：クライアントのポート番号

dd....dd：ホストのIPアドレス，またはホスト名

ee....ee：ホストのポート番号（取得できない場合"-"が出力される）

説明

データコネクションの接続に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

次のことを確認してください。

FTPサーバのホスト名，IPアドレス，またはポート番号に問題はないか。

FTPクライアントのIPアドレスまたはポート番号に問題はないか。

FTPサーバが稼働しているか。

ネットワークが正しく接続されているか。

KDEK30410-W

An attempt to connect to Data connection has failed. The operation will be re-attempted. (adapter name = aa....aa, Client IP = bb....bb, Client Port = cc....cc, Host IP = dd....dd, Host Port = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：クライアントのポート番号

dd....dd：ホストのIPアドレス，またはホスト名

ee....ee：ホストのポート番号（取得できない場合"-"が出力される）

説明

データコネクションの接続に失敗しました。再試行します。

(S)

再試行します。

KDEK30411-E

An attempt to exclude a file has failed. (adapter name = aa....aa, file name = bb....bb)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：ファイル名

説明

ファイルの排他処理に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

転送するファイルはほかの処理で使用中です。ほかの処理の終了を待って再度実行してください。

KDEK30412-E

The FTP command was refused. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, command = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：FTPコマンド

説明

FTPコマンドは拒否されました。

(S)

処理を中止します。

(O)

要求電文で指定したFTPコマンドが，FTPコマンド許可リスト定義で許可されているか確認してください。

KDEK30413-E

The SITE command was refused. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, The first argument of SITE command = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：SITEコマンドの第1引数

説明

SITEコマンドは拒否されました。

(S)

処理を中止します。

(O)

要求電文で指定したSITEコマンドで実行するコマンドが，FTPコマンド許可リスト定義で許可されているか確認してください。

KDEK30414-E

An attempt to close the transfer file failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：転送ファイル名

説明

転送ファイルのクローズに失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEK30415-E

The local folder specified in the request message does not exist. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, local folder = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ローカルフォルダ

説明

要求電文で指定されたローカルフォルダが存在しません。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KDEK30416-E

A timeout occurred during a file transfer. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：転送ファイル名

説明

ファイル転送中にタイムアウトが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

次のことを確認してください。

FTPアダプタ実行環境プロパティファイルの転送時タイムアウト時間，または取得時タイムアウト時間が十分か。

FTPサーバが稼働しているか。

KDEK30417-E

A timeout occurred for an FTP command. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, command = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：FTPコマンド

説明

FTPコマンドでタイムアウトが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

要求電文で指定したFTPコマンドの内容，およびFTPサーバが稼働しているかを確認してください。

KDEK30418-E

A listen-timeout occurred during connection to the data connection. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, Client IP = cc....cc, Client Port = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：クライアントのIPアドレス

dd....dd：クライアントのポート番号

説明

データコネクションの接続でListenタイムアウトが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

次のことを確認してください。

クライアントのIPアドレスやポート番号に問題はないか。

Listenタイムアウト時間が十分か。

FTPサーバが稼働しているか。

ネットワークが正しく接続されているか。

KDEK30420-E

The file sizes do not match. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイル名

説明

ファイルサイズが一致しません。

(S)

処理を中止します。

(O)

ほかに異常が発生していないか，ほかのメッセージを確認してください。

KDEK30421-W

Deletion of the transfer file failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：転送ファイル名

説明

転送ファイルの削除に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

KDEK30422-E

The local file specified in the request message does not exist. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file path = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイルパス

説明

要求電文で指定されたローカルファイルが存在しません。

(S)

処理を中止します。

(O)

要求電文で指定されたローカルフォルダ，およびファイルが存在するか確認してください。ファイル名と同じ名前のフォルダが存在している場合は，要求電文の入力ファイルの指定を見直してください。

KDEK30423-E

An I/O error occurred during communication with the FTP server. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, Host IP = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ホストIPアドレス，またはホスト名

dd....dd：例外情報

説明

FTPサーバとの通信でI/Oエラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

次のことを確認してください。

FTPサーバが稼働しているか。

ネットワークが正しく接続されているか。

ほかに異常が発生していないか（ほかのメッセージログとFTPプロトコルトレースを確認する）。

FTPサーバとの接続にFTPSを使用している場合にこのエラーが発生したときは，FTPSで使用するプロトコルがFTPサーバ側の設定で有効となっているか。

KDEK30424-E

An I/O error occurred during a file access. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file path = cc....cc, exception information = dd....dd)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイルパス

dd....dd：例外情報

説明

ファイルへのアクセス中にI/Oエラーが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ファイルが存在するか，または接続したユーザにアクセス権が与えられているか確認してください。

KDEK30425-E

An attempt to connect to an FTPS Control connection has failed. (adapter name = aa....aa, Client IP = bb....bb, Client Port = cc....cc, Host IP = dd....dd, Host Port = ee....ee, exception information = ff....ff)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：クライアントのIPアドレス

cc....cc：クライアントのポート番号

dd....dd：ホストのIPアドレス

ee....ee：ホストのポート番号

ff....ff：例外情報

説明

FTPS制御コネクションの接続に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

Implicitモードで接続する場合，接続先のFTPサーバのポートがImplicitモードのFTPSのポートかを確認してください。

FTPSで使用するプロトコルがFTPサーバ側の設定で有効となっているか確認してください。

接続先のFTPサーバがクライアント認証を行う場合，接続先のFTPサーバでクライアント認証を行わないよう設定してください。接続先FTPサーバ側の設定については，接続先FTPサーバのドキュメントを参照してください。

KDEK30426-E

The FTP command for FTPS failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, command name = cc....cc, reply code = dd....dd, command message = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：FTPコマンド名

dd....dd：リプライコード

ee....ee：コマンドメッセージ

説明

FTPSのためのFTPコマンドが失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

リプライコードおよびコマンドメッセージを確認して，原因を取り除いてください。

接続先のFTPサーバが，FTPSをサポートしているか確認してください。

KDEK30427-E

The client and server could not negotiate the desired level of security. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

クライアントとサーバが，適切なレベルのセキュリティのネゴシエーションを実行できませんでした。

(S)

処理を中止します。

(O)

次のことを確認してください。トラストストアの設定に関しては，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「付録H.1　FTPSを使用したセキュアな接続（FTPアダプタ）」を参照してください。

FTPSで使用するプロトコルがFTPサーバ側の設定で有効となっているか。

トラストストアのパスが正しいか。

トラストストアのパスワードが正しいか。

トラストストアのファイルが壊れていないか。

サーバ認証を行う場合で，接続先FTPサーバの証明書がトラストストアにインポートされていないときは，次のどちらかを実行してください。

接続先のFTPサーバが信頼できる場合，接続先FTPサーバの証明書をトラストストアにインポートしてください。

接続先のFTPサーバが信頼できることが確実な場合は，サーバ認証を行わない設定でFTPアダプタを実行してください。サーバ認証の設定については，FTPアダプタの要求電文の仕様，およびFTPアダプタ実行環境プロパティファイルの仕様を参照してください。

KDEK30428-E

Analysis of an FTP reply message has failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, exception information = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：例外情報

説明

FTPのリプライメッセージの解析に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

接続先のポートが，FTPサーバのポートまたはImplicitモードのFTPSのポートとなっていないかを確認してください。

KDEK30432-E

Acquisition of information specified in the FTP adapter request message has failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, command name = cc....cc, option = dd....dd, path = ee....ee, reply code = ff....ff, command message = gg....gg)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：FTPコマンド名

dd....dd：オプション

ee....ee：パス

ff....ff：リプライコード

gg....gg：コマンドメッセージ

説明

FTPアダプタの要求電文に指定した情報の取得に失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

リプライコードおよびコマンドメッセージを確認して，原因を取り除いてください。

KDEK30433-E

An attempt to close an intermediary file failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイル名

説明

中間ファイルのクローズに失敗しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEK30434-E

A timeout occurred during information acquisition. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, command name = cc....cc, option = dd....dd, path = ee....ee)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：FTPコマンド名

dd....dd：オプション

ee....ee：パス

説明

情報取得中にタイムアウトが発生しました。

(S)

処理を中止します。

(O)

FTPアダプタ実行環境プロパティファイルのデータ取得タイムアウト時間が十分か，FTPサーバが稼働しているかを確認してください。

KDEK30435-W

Deletion of an intermediary file failed. (adapter name = aa....aa, operation name = bb....bb, file name = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：オペレーション名

cc....cc：ファイル名

説明

中間ファイルの削除に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

KDEK30501-I

csaftpuseradd will now start.

説明

csaftpuseraddコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KDEK30502-I

csaftpuserdel will now start.

説明

csaftpuserdelコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KDEK30503-I

csaftpuserls will now start.

説明

csaftpuserlsコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KDEK30511-I

The user account will now be registered. (user name = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

-userinfofileオプションを使用している場合，空文字が表示されます。

説明

ユーザアカウントを登録します。

(S)

処理を続行します。

KDEK30512-I

The user account has been registered. (user name = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

-userinfofileオプションを使用している場合，空文字が表示されます。

説明

ユーザアカウントを登録しました。

(S)

処理を続行します。

KDEK30513-I

The user account will now be updated. (user name = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

-userinfofileオプションを使用している場合，空文字が表示されます。

説明

ユーザアカウントを更新します。

(S)

処理を続行します。

KDEK30514-I

The user account has been updated. (user name = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

-userinfofileオプションを使用している場合，空文字が表示されます。

説明

ユーザアカウントを更新しました。

(S)

処理を続行します。

KDEK30515-I

The user account will now be deleted. (user name = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

説明

ユーザアカウントを削除します。

(S)

処理を続行します。

KDEK30516-I

The user account has been deleted. (user name = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

説明

ユーザアカウントを削除しました。

(S)

処理を続行します。

KDEK30517-I

The user account will now be registered. (service ID = aa....aa, user name = bb....bb)

aa....aa：サービスID

bb....bb：ユーザ名

-userinfofileオプションを使用している場合，空文字が表示されます。

説明

ユーザアカウントを登録します。

(S)

処理を続行します。

KDEK30518-I

The user account has been registered. (service ID = aa....aa, user name = bb....bb)

aa....aa：サービスID

bb....bb：ユーザ名

-userinfofileオプションを使用している場合，空文字が表示されます。

説明

ユーザアカウントを登録しました。

(S)

処理を続行します。

KDEK30519-I

The user account will now be updated. (service ID = aa....aa, user name = bb....bb)

aa....aa：サービスID

bb....bb：ユーザ名

-userinfofileオプションを使用している場合，空文字が表示されます。

説明

ユーザアカウントを更新します。

(S)

処理を続行します。

KDEK30520-I

The user account has been updated. (service ID = aa....aa, user name = bb....bb)

aa....aa：サービスID

bb....bb：ユーザ名

-userinfofileオプションを使用している場合，空文字が表示されます。

説明

ユーザアカウントを更新しました。

(S)

処理を続行します。

KDEK30521-I

The user account will now be deleted. (service ID = aa....aa, user name = bb....bb)

aa....aa：サービスID

bb....bb：ユーザ名

説明

ユーザアカウントを削除します。

(S)

処理を続行します。

KDEK30522-I

The user account has been deleted. (service ID = aa....aa, user name = bb....bb)

aa....aa：サービスID

bb....bb：ユーザ名

説明

ユーザアカウントを削除しました。

(S)

処理を続行します。

KDEK30531-I

csaftpuseradd ended normally.

説明

csaftpuseraddコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KDEK30532-I

csaftpuserdel ended normally.

説明

csaftpuserdelコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KDEK30533-I

csaftpuserls ended normally.

説明

csaftpuserlsコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KDEK30541-I

Usage:

csaftpuseradd [-h] {-userinfofile <User Information Specification File Path> | -user <UserID> -pass <Password> [-account <Account>]} [-r] { -f <Account File Path> | -name <ServiceID> }

説明

csaftpuseraddコマンドの使用方法です。

(S)

処理を続行します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KDEK30542-I

Usage:

csaftpuserdel [-h] -user <UserID> { -f <Account File Path> | -name <ServiceID> }

説明

csaftpuserdelコマンドの使用方法です。

(S)

処理を続行します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KDEK30543-I

Usage:

csaftpuserls [-h] { -f <Account File Path> | -name <ServiceID> }

説明

csaftpuserlsコマンドの使用方法です。

(S)

処理を続行します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KDEK30551-E

The command argument syntax is invalid. (command argument = aa....aa)

aa....aa：不正な引数

説明

コマンド引数の構文が不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

コマンド引数を見直してください。

KDEK30552-E

An update of the account definition file failed because the file was being updated by another command that was executed at the same time.

説明

同時に実行されたコマンドによってFTPアダプタアカウント定義ファイルが更新されているため，更新に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

現在のFTPアダプタアカウント定義ファイルの内容をcsaftpuserlsコマンドで確認し，必要に応じてcsaftpuseraddコマンド，またはcsaftpuserdelコマンドを再度実行してください。

KDEK30553-E

A memory shortage occurred.

説明

メモリ不足が発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

メモリ使用量を増やして，再度実行してください。

KDEK30554-E

An unexpected exception occurred. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

予期しないエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

保守員に連絡してください。

KDEK30555-E

An attempt to access the account definition file failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

FTPアダプタアカウント定義ファイルのアクセスに失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

詳細情報を基に原因を取り除き，再度実行してください。

KDEK30557-E

An attempt was made to register account information that already exists. (user name = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

説明

アカウント情報を登録しようとしていますが，アカウント情報はすでに存在します。

(S)

処理を終了します。

(O)

FTPアダプタアカウント定義ファイルの内容をcsaftpuserlsコマンドで確認し，正しいユーザ名を指定してコマンドを再度実行してください。

KDEK30558-E

An attempt was made to update account information that does not exist. (user name = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

説明

アカウント情報を更新しようとしていますが，アカウント情報は存在しません。

(S)

処理を終了します。

(O)

FTPアダプタアカウント定義ファイルの内容をcsaftpuserlsコマンドで確認し，正しいユーザ名を指定してコマンドを再度実行してください。

KDEK30559-E

An attempt was made to delete account information that does not exist. (user name = aa....aa)

aa....aa：ユーザ名

説明

アカウント情報を削除しようとしていますが，アカウント情報は存在しません。

(S)

処理を終了します。

(O)

FTPアダプタアカウント定義ファイルの内容をcsaftpuserlsコマンドで確認し，正しいユーザ名を指定してコマンドを再度実行してください。

KDEK30571-E

csaftpuseradd ended abnormally.

説明

csaftpuseraddコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KDEK30572-E

csaftpuserdel ended abnormally.

説明

csaftpuserdelコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KDEK30573-E

csaftpuserls ended abnormally.

説明

csaftpuserlsコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KDEK30574-E

An attempt was made to register account information that already exists. (service ID = aa....aa, user name = bb....bb)

aa....aa：サービスID

bb....bb：ユーザ名

説明

アカウント情報を登録しようとしていますが，アカウント情報はすでに存在します。

(S)

処理を終了します。

(O)

アカウント定義ファイルの内容をcsaftpuserlsコマンドで確認し，正しいサービスIDおよびユーザ名を指定してコマンドを再度実行してください。

KDEK30575-E

An attempt was made to update account information that does not exist. (service ID = aa....aa, user name = bb....bb)

aa....aa：サービスID

bb....bb：ユーザ名

説明

アカウント情報を更新しようとしていますが，アカウント情報は存在しません。

(S)

処理を終了します。

(O)

アカウント定義ファイルの内容をcsaftpuserlsコマンドで確認し，正しいサービスIDおよびユーザ名を指定してコマンドを再度実行してください。

KDEK30576-E

An attempt was made to delete account information that does not exist. (service ID = aa....aa, user name = bb....bb)

aa....aa：サービスID

bb....bb：ユーザ名

説明

アカウント情報を削除しようとしていますが，アカウント情報は存在しません。

(S)

処理を終了します。

(O)

アカウント定義ファイルの内容をcsaftpuserlsコマンドで確認し，正しいサービスIDおよびユーザ名を指定してコマンドを再度実行してください。

KDEK30577-E

The content of the user information specification file is invalid. (file path = aa....aa, line = bb....bb, invalid parameter = cc....cc)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルパス

bb....bb：エラー発生行

cc....cc：不正なパラメタ

表示する文字とエラー原因となったパラメタの対応を次の表に示します。

表示する文字

対応するエラー原因となったパラメタ

UserID

ユーザID

Password

パスワード

Account

課金情報

説明

ユーザ情報指定ファイルの内容が不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

ユーザ情報指定ファイルの該当行にユーザ名またはパスワードが指定されているか確認してください。

KDEK30578-E

The length of the aa....aa must be 1 to bb....bb characters. (file path = cc....cc, line = dd....dd)

aa....aa：不正なパラメタ

表示する文字とエラー原因となったパラメタの対応を次の表に示します。

表示する文字

対応するエラー原因となったパラメタ

UserID

ユーザID

Password

パスワード

Account

課金情報

bb....bb：引数文字の最大値

cc....cc：ユーザ情報指定ファイルパス

dd....dd：エラー発生行

説明

aa....aaの長さは1以上bb....bb以下です。

(S)

処理を終了します。

(O)

ユーザ情報指定ファイルの該当行にユーザ名またはパスワードを指定可能範囲の長さで指定してください。

KDEK30579-E

One or more prohibited characters are specified. (file path = aa....aa, line = bb....bb, invalid parameter = cc....cc)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルパス

bb....bb：エラー発生行

cc....cc：不正なパラメタ

表示する文字とエラー原因となったパラメタの対応を次の表に示します。

表示する文字

対応するエラー原因となったパラメタ

UserID

ユーザID

Password

パスワード

Account

課金情報

説明

使用できない文字が指定されました。

(S)

処理を終了します。

(O)

ユーザ情報指定ファイルの該当行に正しいユーザ名，パスワード，または課金情報を指定してください。

KDEK30580-E

An attempt was made to register account information that already exists. (file path = aa....aa, line = bb....bb)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルパス

bb....bb：エラー発生行

説明

アカウント情報が存在するのに，登録しようとしています。

(S)

処理を終了します。

(O)

アカウント定義ファイルの内容をcsaftpuserlsコマンドで確認し，正しいユーザ名をユーザ情報指定ファイルの該当行に指定してコマンドを再実行してください。

KDEK30581-E

An attempt was made to register account information that already exists. (service ID = aa....aa, file path = bb....bb, line = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：ユーザ情報指定ファイルパス

cc....cc：エラー発生行

説明

アカウント情報が存在するのに，登録しようとしています。

(S)

処理を終了します。

(O)

アカウント定義ファイルの内容をcsaftpuserlsコマンドで確認し，正しいユーザ名をユーザ情報指定ファイルの該当行に指定してコマンドを再実行してください。

KDEK30582-E

An attempt was made to update account information that does not exist. (file path = aa....aa, line = bb....bb)

aa....aa：ユーザ情報指定ファイルパス

bb....bb：エラー発生行

説明

アカウント情報が存在しないのに，更新しようとしています。

(S)

処理を終了します。

(O)

アカウント定義ファイルの内容をcsaftpuserlsコマンドで確認し，正しいユーザ名をユーザ情報指定ファイルの該当行に指定してコマンドを再実行してください。

KDEK30583-E

An attempt was made to update account information that does not exist. (service ID = aa....aa, file path = bb....bb, line = cc....cc)

aa....aa：サービスID

bb....bb：ユーザ情報指定ファイルパス

cc....cc：エラー発生行

説明

アカウント情報が存在しないのに，更新しようとしています。

(S)

処理を終了します。

(O)

アカウント定義ファイルの内容をcsaftpuserlsコマンドで確認し，正しいユーザ名をユーザ情報指定ファイルの該当行に指定してコマンドを再実行してください。

KDEK30601-W

An attempt to initialize the message log has failed. (prefix string of output file = aa....aa, method name = bb....bb, error cause = cc....cc)

aa....aa：初期化時に使用したパラメタ（<出力先ディレクトリ>¥message）

bb....bb：トレース共通ライブラリのメソッド名

cc....cc：トレース共通ライブラリの持つ詳細メッセージ

説明

メッセージログの初期化に失敗しました。

(S)

次に出力されるメッセージに従います。

(O)

詳細メッセージを基に原因を取り除いてください。

詳細メッセージがnullの場合は次のことを確認し，原因を取り除いてください。

メッセージログ出力先ディレクトリのパスが絶対パス指定か。

メッセージログ出力先ディレクトリのパスにファイルが作成できるか。

KDEK30602-W

The default value will be used for the message log output path. (default value = aa....aa)

aa....aa：デフォルト値

説明

メッセージログ出力パスにデフォルト値を仮定します。

(S)

デフォルトの出力先にトレースを出力し，処理を継続します。

(O)

FTPアダプタコマンド定義ファイルに指定したメッセージログ出力パスが存在するか確認してください。または，このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEK30603-E

Log information cannot be output because an attempt to initialize the message log has failed.

説明

メッセージログの初期化に失敗したため，ログを出力できません。

(S)

メッセージログの取得を中止し，処理を中止します。

(O)

このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDEK30604-W

An error occurred while outputting information to the message log. (method name = aa....aa, error cause = bb....bb)

aa....aa：トレース共通ライブラリのメソッド名

bb....bb：トレース共通ライブラリの持つ詳細メッセージ

説明

メッセージログの出力処理で障害が発生しました。

(S)

メッセージログの取得を中止し，処理を続行します。

(O)

詳細メッセージを基に原因を取り除いてください。

KDEK30605-W

aa....aa

aa....aa：スタックトレース情報

説明

FTPアダプタのコマンドの処理で発生したエラーのスタックトレース情報です。

(S)

処理を中断します。

(O)

直前のエラーメッセージを参照し，障害要因を取り除いてください。

障害要因が運用上の問題であった場合は再度実行してください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログを採取し，保守員に連絡してください。

KDEK30606-E

The definition file cannot be accessed. (file name = aa....aa, exception information = bb....bb)

aa....aa：定義ファイルのパス

bb....bb：例外情報

説明

FTPアダプタコマンド定義ファイルにアクセスできません。

(S)

処理を終了します。

(O)

定義ファイルにアクセスできるよう適切なパーミッションを設定してください。パーミッションを設定後，再度コマンドを実行してください。

KDEK30607-E

An attempt to read the definition file has failed. (file name = aa....aa, exception information = bb....bb)

aa....aa：定義ファイルのパス

bb....bb：例外情報

説明

FTPアダプタコマンド定義ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

例外情報を基に原因を取り除いてください。

KDEK30608-W

An attempt to close the definition file has failed. (file name = aa....aa, exception information = bb....bb)

aa....aa：定義ファイルのパス

bb....bb：例外情報

説明

FTPアダプタコマンド定義ファイルのクローズに失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

ログおよびトレースを採取して，保守員に連絡してください。

KDEK30609-E

One or more property values specified in the definition file are invalid. (file name = aa....aa, key name = bb....bb, specified value = cc....cc)

aa....aa：定義ファイルのパス

bb....bb：キー名称

cc....cc：指定値

説明

FTPアダプタコマンド定義ファイルに指定したプロパティ値が不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

プロパティ値を修正し，再度実行してください。

KDEK30901-W

An error occurred while outputting information to the method trace. (adapter name = aa....aa, method name = bb....bb, error cause = cc....cc)

aa....aa：アダプタ名

bb....bb：トレース共通ライブラリのメソッド名

cc....cc：トレース共通ライブラリの持つ詳細メッセージ

説明

メソッドトレース，またはプロトコルトレースの出力処理で障害が発生しました。

(S)

障害が発生したトレースの取得を中止し，処理を続行します。

(O)

障害要因が運用上の問題でないか確認してください。

障害となった要因が運用上の問題でない場合は，ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

2.21　KECK31794〜KECK31799のメッセージ

この節では，KECK31794〜KECK31799のメッセージについて説明しています。

KECK31794-I

The SOAP mode was set successfully. (current soap mode:aa....aa)

aa....aa：SOAPモード（SOAP1.1モード，またはSOAP1.1/1.2併用モード）

説明

SOAPモード設定コマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KECK31795-E

A command could not be executed. (detail=aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

コマンドを実行できません。

次のどれかの要因が考えられます。

指定した引数の数に誤りがある。

引数の指定方法に誤りがある。

システム環境変数COSMINEXUS_HOMEが設定されていない。

(S)

処理を終了します。

(O)

障害原因を取り除いてから再度実行してください。

KECK31796-E

An I/O error occurred.

説明

I/Oエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

HCSCTEをインストールしたディレクトリのアクセス権を確認してください。アクセス権を確認しても問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KECK31797-E

The command cannot be executed because you do not have administrator privileges.

説明

管理者特権がないため，コマンドを実行できません。

(S)

処理を中断します。

(O)

管理者として実行したコマンドプロンプト上で，再度コマンドを実行してください。

KECK31798-E

An error occurred while the permissions were being checked.

説明

権限の判定中にエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

メモリが不足しているおそれがあります。空きメモリを増やしたあと，再度コマンドを実行してください。問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

2.22　KECK72001〜KECK74999のメッセージ

この節では，KECK72001〜KECK74999のメッセージについて説明しています。

KECK72001-E

指定したアーカイブファイルは、移行できません。

説明

指定したアーカイブファイルは，移行対象バージョンの製品からエクスポートしたファイルではありません。

(S)

処理を終了します。

(O)

移行対象バージョンの製品からエクスポートしたアーカイブファイルを指定してください。

KECK72499-E

内部エラーが発生しました。保守員に連絡してください。

説明

予期しない例外が発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

保守員に連絡してください。

KECK73000-E

アーカイブファイルの展開中にエラーが発生しました。 ファイル名 = [aa....aa]

aa....aa：アーカイブファイル展開先のファイル名

フルパスを取得できる場合はフルパスで表示

説明

アーカイブファイルの展開中にエラーが発生した場合，入力と出力のどちらがエラーの原因になったかを特定できないときに出力します。

(S)

処理を終了します。

(O)

サービスプラットフォームのインストールディレクトリのアクセス権を確認してください。アクセス権を確認しても問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KECK73001-E

アーカイブファイルの展開中にエラーが発生しました。

説明

アーカイブファイルの展開中にエラーが発生した場合，入力と出力のどちらがエラーの原因になったかを特定できないときに出力します。

(S)

処理を終了します。

(O)

サービスプラットフォームのインストールディレクトリのアクセス権を確認してください。アクセス権を確認しても問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KECK73002-E

アーカイブファイルの作成中にエラーが発生しました。 ファイル名 = [aa....aa]

aa....aa：アーカイブファイル作成元のファイル名

フルパスを取得できる場合はフルパスで表示

説明

アーカイブファイルの作成中にエラーが発生した場合，入力と出力のどちらがエラーの原因になったかを特定できないときに出力します。

(S)

処理を終了します。

(O)

サービスプラットフォームのインストールディレクトリのアクセス権を確認してください。アクセス権を確認しても問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KECK73003-E

アーカイブファイルの作成中にエラーが発生しました。

説明

アーカイブファイルの作成中にエラーが発生した場合，入力と出力のどちらがエラーの原因になったかを特定できないときに出力します。

(S)

処理を終了します。

(O)

サービスプラットフォームのインストールディレクトリのアクセス権を確認してください。アクセス権を確認しても問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KECK73004-E

HCSC インストールディレクトリ以下のファイルへのアクセスで入出力エラーが発生しました。 ファイル名 = [aa....aa]

aa....aa：ファイルの名前

フルパスを取得できる場合はフルパスで表示

説明

サービスプラットフォームのインストールディレクトリ以下のファイルにアクセスした際に，入出力エラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

サービスプラットフォームのインストールディレクトリのアクセス権を確認してください。アクセス権を確認しても問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KECK73005-E

HCSC インストールディレクトリ以下のファイルへのアクセスで入出力エラーが発生しました。

説明

サービスプラットフォームのインストールディレクトリ以下のファイルにアクセスした際に，入出力エラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

サービスプラットフォームのインストールディレクトリのアクセス権を確認してください。アクセス権を確認しても問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KECK73007-E

アーカイブファイル中のデータへのアクセスで、入出力エラーが発生しました。

説明

アーカイブファイル中のデータにアクセスした際に，入出力エラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

アーカイブファイルが正しい手順で作成されたかどうかを確認してください。アーカイブファイルが作成された手順を確認しても問題が解決しなかった場合は，保守員に連絡してください。

KECK73010-E

内部エラーが発生しました。保守員に連絡してください。

説明

DTDファイルにアクセスした際，またはXMLファイルの解析中に，内部エラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

保守員に連絡してください。

KECK73499-E

内部エラーが発生しました。保守員に連絡してください。

説明

内部エラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

保守員に連絡してください。

KECK73500-I

移行処理を開始します。

説明

移行処理を開始します。

(S)

処理を続行します。

KECK73501-I

移行処理を終了します。

説明

移行処理を終了します。

(S)

処理を続行します。

KECK74001-W

以下のサービス中のユーザ定義クラスで指定されているファイル名が禁止ファイル名です。サービス名: aa....aa ユーザ定義クラス: bb....bb

aa....aa：サービス部品名

bb....bb：ユーザ定義クラス

説明

サービス部品中のユーザ定義クラスで指定されているファイル名が禁止ファイル名です。

(S)

処理を続行します。

(O)

次に示すファイル名のファイルをユーザ定義クラスから削除したあと，旧バージョンで設定したjarファイルの名称を変更し，再度設定してください。

csmsvcadpdef.jar

cscmsg_adpejb.jar

KECK74002-W

以下のサービス中のユーティリティクラスで指定されているファイル名が禁止ファイル名です。 サービス名: aa....aa ユーティリティクラス: bb....bb

aa....aa：サービス部品名

bb....bb：ユーティリティクラス

説明

サービス部品中のユーティリティクラスで指定されているファイル名が禁止ファイル名です。

(S)

処理を続行します。

(O)

次に示すファイル名のファイルをユーティリティクラスから削除したあと，旧バージョンで設定したjarファイルの名称を変更し，再度設定してください。

csmsvcadpdef.jar

cscdba_ejb.jar

cscmsg_adapter.jar

KECK74003-E

ファイルが見つからない、またはアクセス権がありません。 ファイル名 = [aa....aa]

aa....aa：JAR/EARファイルの情報

フルパスで取得できる場合はフルパスで表示

説明

リポジトリ移行処理に必要なファイルが存在しません。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージに表示されたファイルが存在しない場合，格納してください。

また，ファイルが存在する場合はファイルのアクセス権を確認してください。

2.23　KECT01001〜KECT12999のメッセージ

この節では，KECT01001〜KECT12999のメッセージについて説明しています。

KECT01001-I

aa....aa が存在します。上書きしますか？

aa....aa：ファイル名

説明

存在するファイルと同名のファイルを保存しようとしました。

(S)

［はい］ボタンおよび［いいえ］ボタンを表示します。

(O)

ファイルを上書きする場合は，［はい］ボタンをクリックしてください。［いいえ］ボタンをクリックした場合は，処理がキャンセルされます。

KECT01002-I

マッピング対象外となる変換先ノードへのマッピング線を，削除してから設定します。よろしいですか？

説明

選択した変換先ノード以外，または選択した変換先ノードの子孫以外が，すでにマッピングされています。

(S)

［はい］ボタンおよび［いいえ］ボタンを表示します。

(O)

［はい］ボタンをクリックした場合は，選択した変換先ノード，およびその子孫以外に接続されているマッピング線を削除してから設定します。［いいえ］ボタンをクリックした場合は，何もしないでマッピング定義エディタに戻ります。

KECT02100-I

データ変換定義ファイルを生成しました。

説明

データ変換定義ファイルを生成しました。

(S)

データ変換定義ファイルを出力します。

KECT02101-E

マッピング定義ファイルの検証でエラーが発生しました。原因=aa....aa

aa....aa：エラーの原因となった例外情報

説明

マッピング定義ファイルの検証中に検証エラーが発生しました。

(S)

マッピング定義ファイルの検証後，データ変換定義ファイルのビルドを中止します。

(O)

エラーの原因となった例外情報を参照し，その対処に従ってください。

KECT02102-E

マッピング定義ファイルの検証で致命的なエラーが発生しました。原因=aa....aa

aa....aa：エラーの原因となった例外情報

説明

マッピング定義ファイルの検証中に継続できない検証エラーが発生しました。

(S)

マッピング定義ファイルの検証を中止し，ビルドを中止します。

(O)

エラーの原因となった例外情報を参照し，その対処に従ってください。

KECT02103-E

マッピング定義ファイルのロードに失敗しました。原因=aa....aa

aa....aa：エラーの原因となった例外情報

説明

マッピング定義ファイルのロード中にエラーが発生しました。

(S)

データ変換定義ファイルのビルドを中止します。

(O)

エラーの原因となった例外情報を参照し，その対処に従ってください。

KECT02104-E

データ変換定義ファイルの生成に失敗しました。原因=aa....aa

aa....aa：エラーの原因となった例外情報

説明

データ変換定義ファイル生成中にエラーが発生しました。

(S)

データ変換定義ファイルのビルドを中止します。

(O)

エラーの原因となった例外情報を参照し，その対処に従ってください。

KECT02105-E

予期せぬエラーが発生しました。原因=aa....aa

aa....aa：エラーの原因となった例外情報

説明

予期しないエラーが発生しました。

(S)

データ変換定義ファイルのビルドを中止します。

(O)

保守員に連絡してください。

KECT02106-E

リポジトリが不正です。詳細=aa....aa

aa....aa：エラーの詳細情報

説明

不正なリポジトリを指定しました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

エラーの詳細情報を参照し，そのメッセージの対処に従ってください。

KECT02107-E

マッピング定義ファイルで使用しているXML Schemaの整合性チェックに失敗しました。原因=aa....aa

aa....aa：エラーの原因となった例外情報

説明

マッピング定義ファイルで使用しているXML Schemaの整合性チェック中にエラーが発生しました。

(S)

データ変換定義ファイルのビルドを中止します。

(O)

エラーの原因となった例外情報を参照し，その対処に従ってください。

KECT02108-E

マッピング定義ファイルで使用しているXML Schemaが変更されています。

説明

マッピング定義ファイルで使用しているXML Schemaと，変数に設定しているXML Schemaの内容が異なります。

(S)

データ変換定義ファイルのビルドを中止します。

(O)

マッピング定義ファイルで使用しているXML Schemaを確認し，マッピング定義を再定義してください。

KECT04001-E

拡張子が"mdo"のファイルを登録してください。

説明

拡張子が「mdo」以外のファイルを登録しました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

ファイルの拡張子を確認してください。

KECT04002-E

選択したノードを追加することができません。選択したノード，または選択したノードの祖先か子孫のノードが既に追加されています。

説明

選択したノード，選択したノードの祖先または子孫のノードが，すでに追加されています。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

選択したノードを確認してください。

KECT04003-E

変換ファンクション定義ファイルが登録されていません。

説明

変換ファンクション定義ファイルが登録されていません。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

変換ファンクション定義ファイルを登録してください。

KECT04004-E

変換ファンクション定義ファイルの読み込みでエラーが発生しました。原因=aa....aa

aa....aa：エラーの原因となった例外情報

説明

変換ファンクション定義ファイルを読み込むことができません。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

変換ファンクション定義ファイルが存在するか確認してください。ファイルが存在する場合は，アクセス権があるか確認してください。

KECT04005-E

変換ファンクション定義ファイルの解析でエラーが発生しました。エラーの詳細についてはコンソールを参照してください。path=aa....aa

aa....aa：ファイル名

説明

変換ファンクション定義ファイルの解析でエラーが発生しました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

指定した変換ファンクション定義ファイルの定義内容を見直してください。

KECT04006-E

記述形式に誤りがあります。原因=aa....aa

aa....aa：エラーの詳細情報

説明

変換ファンクション定義ファイルがXML形式ではないか，またはXML Schemaの検証でエラーがあります。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を続けます。

(O)

エラーの詳細情報を参照し，その内容に従って変換ファンクション定義ファイルを修正してください。

KECT04007-E

記述内容に誤りがあります。原因=aa....aa:bb....bb

aa....aa：エラーの詳細情報

bb....bb：エラーの発生個所

説明

変換ファンクション定義ファイルの定義で名称などに使用できない文字列を指定しています。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を続けます。

(O)

エラーの詳細情報を参照し，その内容に従って変換ファンクション定義ファイルを修正してください。

KECT04009-E

変換ファンクション定義ファイルの解析でエラーが発生しました。エラーの詳細についてはコンソールを参照してください。

説明

変換ファンクション定義ファイルの解析でエラーが発生しました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

指定した変換ファンクション定義ファイルの定義内容を見直してください。

KECT04010-I

ファイルが既に存在します。上書きしますか？path=aa....aa

aa....aa：ファイル名

説明

Java雛形ファイルの出力先に同一名称のファイルが存在します。

(S)

［はい］ボタン，［すべてはい］ボタン，［いいえ］ボタン，および［キャンセル］ボタンを表示します。

(O)

ファイルを上書きする場合は，［はい］ボタンまたは［すべてはい］ボタンをクリックしてください。ファイルを上書きしない場合は，［いいえ］ボタンをクリックしてください。［キャンセル］ボタンをクリックした場合は，処理がキャンセルされます。

KECT04011-E

ファイルの書き込みに失敗しました。原因=aa....aa

aa....aa：エラーの原因となった例外情報

説明

ファイルが書き込めません。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

Java雛形ファイルの出力先が存在するか確認してください。出力先が存在する場合は，アクセス権があるか確認してください。

KECT04012-I

変換ファンクションが変更されています。更新しますか？更新により，引数の入力値は未設定となります。

説明

変換ファンクションの再選択で，次のどれかが変更になる変換ファンクションを選択しています。

JARファイル名

パッケージ名

クラス名

メソッド名

引数の数

引数名

(S)

［OK］ボタンおよび［キャンセル］ボタンを表示します。

(O)

入力値を未設定にする場合は，［OK］ボタンをクリックしてください。［キャンセル］ボタンをクリックした場合は，処理をキャンセルし，変換ファンクション選択ダイアログに戻ります。

KECT04013-I

コメントが変更されています。コメントを更新しますか？

説明

変換ファンクションの再選択で，メソッドまたは引数のコメントが変更になる変換ファンクションを選択しています。

(S)

［OK］ボタンおよび［キャンセル］ボタンを表示します。

(O)

コメントを変更する場合は，［OK］ボタンをクリックしてください。［キャンセル］ボタンをクリックした場合は，処理をキャンセルし，変換ファンクション選択ダイアログに戻ります。

KECT04014-E

変換ファンクションを選択してください。

説明

変換ファンクションを選択しないで［OK］ボタンをクリックしました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

変換ファンクションを選択して［OK］ボタンをクリックするか，［キャンセル］ボタンをクリックして処理をキャンセルしてください。

KECT04017-W

変換ファンクション定義ファイルの解析中に警告が発生しました。原因=aa....aa

aa....aa：警告の原因となった例外情報

説明

XML解析中にエラーが発生しました。

(S)

メッセージログを出力します。

(O)

警告内容を参照し，問題がないか確認してください。

KECT04018-E

選択したノードを設定することができません。選択したノード，または選択したノードの祖先か子孫ノードが，既に基準パスか連携パスで設定されています。

説明

選択したノードまたは選択したノードの祖先もしくは子孫のノードが，すでに基準パスまたは連携パスで設定されています。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

選択したノードを確認してください。

KECT04019-E

入力基数と出力基数に同じ基数が設定されています。

説明

入力基数と出力基数の値に同じ基数が設定されています。

(S)

エラーメッセージに対して［OK］ボタンをクリックすると，［基数変換］ダイアログの設定画面に戻ります。

(O)

入力基数と出力基数は異なる基数を設定してください。

KECT05001-E

内部エラーが発生しました。詳細=aa....aa

aa....aa：エラーの詳細情報

説明

内部エラーが発生しました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

保守員に連絡してください。

KECT05002-E

ファイルの読み込みに失敗しました。原因=aa....aa

aa....aa：エラーの原因となった例外情報

説明

ファイルが読み込めません。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

保守員に連絡してください。

KECT05003-E

ファイルの読み込みに失敗しました。path=aa....aa

aa....aa：ファイルパス

説明

ファイルが読み込めません。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

保守員に連絡してください。

KECT05004-E

ファイルの書き込みに失敗しました。

説明

ファイルが書き込めません。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

保守員に連絡してください。

KECT05005-E

予期せぬエラーが発生しました。原因=aa....aa

aa....aa：エラーの原因となった例外情報

説明

予期しないエラーが発生しました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

保守員に連絡してください。

KECT05011-E

ルート要素が選択されていません。

説明

ルート要素が選択されていないマッピング定義ファイルが指定されています。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

ルート要素を選択していないマッピング定義ファイルがないかどうかを確認してください。

KECT05012-E

ルート要素を選択していないマッピング定義は作成することができません。ルート要素を選択してください。

説明

ルート要素を選択していないマッピング定義を作成しようとしました。

(S)

［OK］ボタンを表示します。

(O)

［OK］ボタンをクリックすると，ルート要素選択ダイアログが再表示されます。ルート要素を選択してマッピング定義を作成してください。

KECT10001-E

Schema検証でエラーが発生しました。論理名=aa....aa, 詳細情報=bb....bb

aa....aa：XML Schema論理名

bb....bb：検証エラーの内容

説明

XML Schema検証でエラーが発生しました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

指定したXML Schemaを見直してください。

KECT10002-E

targetNamespaceに不正なURI，または修飾名が使用されています。論理名=aa....aa

aa....aa：XML Schema論理名

説明

変換先XML SchemaのtargetNamespace接頭辞がxから始まっているか，targetNamespaceにxslまたはxsiのURIが指定されています。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

指定したXML Schemaを見直してください。

KECT10003-E

redefineは使用できません。論理名=aa....aa

aa....aa：XML Schema論理名

説明

XML Schemaに未サポート項目であるredefineが定義されています。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

指定したXML Schemaを見直してください。

KECT10004-E

XML Schema解析でエラーが発生しました。論理名=aa....aa, 詳細情報=bb....bb

aa....aa：XML Schema論理名

bb....bb：エラーの内容

説明

XML Schema解析でエラーが発生しました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

指定したXML Schemaを見直してください。

KECT10005-E

XML Schema解析で内部エラーが発生しました。論理名=aa....aa, 詳細情報=bb....bb

aa....aa：XML Schema論理名

bb....bb：詳細情報

説明

内部エラーが発生しました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

保守員に連絡してください。

KECT10006-E

有効なルート要素候補がありません。論理名=aa....aa

aa....aa：XML Schema論理名

説明

XML Schemaに大域定義elementがありません。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

指定したXML Schemaを見直してください。

KECT10008-E

未検証のバイナリフォーマット定義が指定されました。論理名=aa....aa

aa....aa：XML Schema論理名

説明

検証されていないバイナリフォーマット定義が指定されました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

バイナリフォーマット定義を検証後，再度実行してください。

KECT10009-E

バイナリフォーマット定義が不正です。論理名=aa....aa, 詳細情報=bb....bb

aa....aa：XML Schema論理名

bb....bb：詳細情報

説明

不正なバイナリフォーマット定義が指定されました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

バイナリフォーマット定義が壊れているおそれがあります。再度，検証済みのバイナリフォーマット定義を指定しても同じエラーになる場合は，保守員に連絡してください。

KECT11000-E

コマンドクラスのインスタンス生成に失敗しました。詳細=aa....aa

aa....aa：エラーが発生した原因

説明

コマンドクラス（内部クラス）の生成に失敗しました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

保守員に連絡してください。

KECT11001-E

コマンド検索クラスに対応するコマンドクラスが見つかりません。コマンド検索クラス名=aa....aa

aa....aa：コマンド検索クラス名

説明

コマンド検索に失敗しました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

保守員に連絡してください。

KECT11002-E

最少出現回数が 1 回以上の any 要素または anyattribute 属性を含む変換先スキーマへのデータ変換定義は生成できません。詳細=aa....aa

aa....aa：any要素またはanyattribute属性のノードパス

説明

最少出現回数が1回以上のany要素またはanyattribute属性を持つスキーマを変換先スキーマに指定しました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

指定のスキーマを変換先スキーマに指定してデータを変換することはできません。スキーマファイルを指定し直してください。

KECT11003-E

use 属性に required が指定されている属性ノードに対して代入線が定義されていません。詳細情報=aa....aa

aa....aa：属性ノードパス

説明

必須属性に対してマッピングが定義されていません。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

必須属性に対してマッピングを定義してください。

KECT11004-E

複合型要素ノードに対して代入線が定義されています。詳細=aa....aa

aa....aa：要素ノードパス

説明

複合型要素に対して代入マッピングが定義されています。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

複合型要素に対して定義されている代入マッピングを削除してください。

KECT11005-E

選択ファンクションに対して選択ファンクションが接続されています。詳細=aa....aa

aa....aa：選択ファンクション名

説明

選択ファンクションに対して選択ファンクションが接続されています。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

選択ファンクションのネストはできません。選択ファンクションに接続されている選択ファンクションを削除してください。

KECT11006-E

最少出現回数が 2 回以上の 要素に対してマッピングが定義されていません。詳細=aa....aa

aa....aa：要素ノードパス

説明

最少出現回数が2回以上の要素に対してマッピングが定義されていません。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

くり返しファンクションを使用してエラーとなった要素にマッピングを定義してください。

KECT11007-E

最少出現回数が 1 回以上の単純内容要素に対してマッピングが定義されていません。詳細=aa....aa

aa....aa：要素ノードパス

説明

最少出現回数が1回以上の単純内容要素に対してマッピングが定義されていません。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

エラーとなった単純内容要素にマッピングを定義してください。

KECT11008-E

XSLTノードの追加に失敗しました。追加ノード=aa....aa, 追加先ノード=bb....bb

aa....aa：追加したXSLT要素名

bb....bb：追加先のXSLT要素名

説明

XSLT生成時に不正なノード処理をしました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

保守員に連絡してください。

KECT11009-E

XSLツリーの構築時にエラーが発生しました。詳細=aa....aa

aa....aa：エラーの詳細情報

説明

XSLツリーの構築時にエラーが発生しました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

エラーの詳細情報を参照し，そのメッセージの対処に従ってください。

KECT11010-E

内部エラーが発生しました。詳細=aa....aa

aa....aa：エラーの詳細情報

説明

生成処理中に内部エラーが発生しました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

保守員に連絡してください。

KECT12000-E

コマンドクラスのインスタンス生成に失敗しました。詳細=aa....aa

aa....aa：エラーが発生した原因

説明

コマンドクラス（内部クラス）の生成に失敗しました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

保守員に連絡してください。

KECT12001-E

コマンド検索クラスに対応するコマンドクラスが見つかりません。コマンド検索クラス名=aa....aa

aa....aa：コマンド検索クラス名

説明

コマンド検索に失敗しました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

保守員に連絡してください。

KECT12002-E

入力に aa....aa 本のマッピング線を接続することはできません。名前=bb....bb, 接続可能な数=cc....cc

aa....aa：接続されているマッピング線の数

bb....bb：ノードの名前

cc....cc：接続可能なマッピング線の数

説明

入力側に接続されているマッピング線の数と接続できる線の数が一致しません。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当ノードに接続されているマッピング線を見直してください。

KECT12003-E

出力に aa....aa 本のマッピング線を接続することはできません。名前=bb....bb, 接続可能な数=cc....cc

aa....aa：接続されているマッピング線の数

bb....bb：ノードの名前

cc....cc：接続可能なマッピング線の数

説明

出力側に接続されているマッピング線の数と接続できる線の数が一致しません。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当ノードに接続されているマッピング線を見直してください。

KECT12004-E

aa....aa を入力ノードに指定することはできません。名前=bb....bb

aa....aa：接続されているノードの名前

bb....bb：ノードの名前

説明

入力側に接続できないノードが接続されています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当ノードに接続されているマッピング線を見直してください。

KECT12005-E

aa....aa を出力ノードに指定することはできません。名前=bb....bb

aa....aa：接続されているノードの名前

bb....bb：ノードの名前

説明

出力側に接続できないノードが接続されています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当ノードに接続されているマッピング線を見直してください。

KECT12006-E

必須属性ノードに対してマッピングが定義されていません。名前=aa....aa, 依存対象=bb....bb

aa....aa：ノードの名前

bb....bb：依存先のくり返しファンクションの名前

説明

必須属性ノードにマッピング線が定義されていません。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当ノードに接続されているマッピング線を見直してください。

KECT12007-E

選択条件が定義されていません。名前=aa....aa

aa....aa：ノードの名前

説明

選択ファンクションにマッピング線は定義されていますが，対応する条件が設定されていません。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当ノードに接続されているマッピング線を見直してください。

KECT12008-E

必須ノードに対してノード出力なしを定義することはできません。名前=aa....aa

aa....aa：ファンクションの名前

説明

必須ノードにマッピングをしているファンクションで，ノード出力なしを選択し，かつ，先祖に省略できるノードがありません。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当ファンクションの出力内容を見直してください。

KECT12009-E

必須要素ノードに対してマッピングが定義されていません。名前=aa....aa, 依存対象=bb....bb

aa....aa：ノードの名前

bb....bb：依存先のくり返しファンクションの名前

説明

必須要素ノードにマッピング線が定義されていません。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当ノードに接続されているマッピング線を見直してください。

KECT12010-E

同じ依存対象を持つ代入線を複数定義することはできません。名前=aa....aa, 依存対象=bb....bb

aa....aa：ノードの名前

bb....bb：依存先のくり返しファンクションの名前

説明

同じ変換先スキーマノードに対して，依存対象が等しい代入線が複数定義されています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

同じ変換先スキーマノードに対して定義できる代入線は，依存対象ごとに1つまでです。

複数定義されている代入線を削除してください。

KECT12011-E

依存対象が等しいくり返し対応線と代入線を同時に定義することはできません。名前=aa....aa, 依存対象=bb....bb

aa....aa：ノードの名前

bb....bb：依存先のくり返しファンクションの名前

説明

同じ変換先スキーマノードに対して，依存対象が等しいくり返し対応線と代入線が同時に定義されています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

同じ変換先スキーマノードに対して，同じ依存対象を持つくり返し対応線と代入線を同時に定義することはできません。

くり返し対応線か代入線のどちらかを削除してください。

KECT12012-E

同じ変換先スキーマノードに対して，くり返しファンクションをネストすることはできません。名前=aa....aa

aa....aa：ノードの名前

説明

同じ変換先スキーマノードに対して，くり返し定義をネストして定義しています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

同じ変換先スキーマノードに対して，くり返し変換をネストすることはできません。

ネストされているくり返し対応線を削除してください。

KECT12013-E

内部エラーが発生しました。詳細=aa....aa

aa....aa：エラーの詳細情報

説明

検証処理中に内部エラーが発生しました。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を中止します。

(O)

保守員に連絡してください。

KECT12014-E

マッピング定義の変換元と変換先の出現回数が一致しません。名前=aa....aa, 依存対象=bb....bb

aa....aa：ノードの名前

bb....bb：依存先のくり返しファンクションの名前

説明

マッピングを定義している変換元と変換先の出現回数が一致しません。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当ノードに接続されているマッピング線を見直してください。

KECT12015-E

マッピング不可能なノードが必須ノードとして定義されています。名前=aa....aa

aa....aa：ノードの名前

説明

変換先スキーマにマッピングできないノードが必須ノードとして定義されています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当ノードの祖先ノードに最少出現回数が0回のノードがある場合は，そのノード以下を出力しないようにマッピングを定義してください。

KECT12016-E

入力のマッピング線が存在しません。名前=aa....aa

aa....aa：ノードの名前

説明

入力用のマッピング線が接続されていません。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当ノードに入力用のマッピング線を定義してください。

KECT12017-E

複合内容要素に対して値を出力することはできません。名前=aa....aa

aa....aa：ノードの名前

説明

複合型要素に対して代入マッピングが定義されていません。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当ノードに接続されているマッピング線を見直してください。

KECT12018-E

子ノードに必須要素を持つ要素に対して空ノードを出力することはできません。名前=aa....aa

aa....aa：ノードの名前

説明

最少出現回数が0でない要素を子供に持つ要素に対して，空要素出力を定義しています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当ノードに接続されているマッピング線を見直してください。

KECT12019-E

choice 構造要素のすべての子孫ノードに対してマッピングが定義されていません。名前=aa....aa, 依存対象=bb....bb

aa....aa：ノードの名前

bb....bb：依存先のくり返しファンクションの名前

説明

choice構造要素のすべての子要素が必須であるにもかかわらず，どの子要素の子孫に対してもマッピングが定義されていません。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当ノードに接続されているマッピング線を見直してください。

KECT12020-E

すべての子ノードが必須要素である choice 構造要素に対して空ノードを出力することはできません。名前=aa....aa

aa....aa：ノードの名前

説明

choice構造要素のすべての子要素が必須であるにもかかわらず，空要素出力を定義しています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当ノードに接続されているマッピング線を見直してください。

KECT12021-E

依存対象を持たないマッピング線が存在しました。名前=aa....aa, 接続元=bb....bb

aa....aa：ノードの名前

bb....bb：接続元ノードの名前

説明

依存対象に関連するマッピングを検証中に，依存対象を持たないマッピング線が見つかりました。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

変換元ノードまで接続されていないマッピング線が存在するおそれがあります。すべてのマッピング線が正しく変換元ノードまで接続されているかどうか確認してください。

KECT12022-E

複合内容要素でないノードに対してマッピングする値が設定されていません。名前=aa....aa

aa....aa：ノードの名前

説明

複合内容要素でない変換先ノードへ接続している選択ファンクションに出力する値が設定されていない条件が存在します。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当ノードに接続されているマッピング線を見直してください。

KECT12023-E

マッピングの数が多いため，データ変換定義を生成することができません。

説明

データ変換定義ファイルのサイズが限界を超えました。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を終了します。

(O)

定義しているマッピングの数を少なくしてください。

マッピングの数を減らしてもエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

KECT12024-E

ルート要素が見つかりません。名前=aa....aa

aa....aa：変換先スキーマの論理名

説明

変換先スキーマのルート要素が見つかりません。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を終了します。

(O)

ルート要素選択ができているか見直してください。

KECT12025-E

要素にNodeList型のカスタムファンクションが定義されている場合，同じ依存対象を持つ子孫ノードにマッピングできません。名前=aa....aa, 依存対象=bb....bb

aa....aa：ノードの名前

bb....bb：依存先のくり返しファンクションの名前

説明

要素にNodeList型のカスタムファンクションが定義され，同じ依存対象の子孫ノードにマッピングが定義されています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

子孫ノードのマッピング線を削除するか，戻り値がNodeList型のカスタムファンクションのマッピング線を削除してください。

KECT12026-E

選択ファンクションの出力値にNodeList型のカスタムファンクションが指定されているため，属性へマッピングできません。名前=aa....aa

aa....aa：ファンクション名

説明

選択ファンクションの条件の出力値にNodeList型のカスタムファンクションが指定され，属性にマッピングされています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当ノードに接続されているマッピング線を見直してください。

KECT12027-E

aa....aa型のカスタムファンクションの引数に設定できないノードまたはファンクションが定義されています。名前=bb....bb

aa....aa：戻り値の型

bb....bb：ファンクション名

説明

引数にマッピング不可能なノードまたはファンクションが設定されています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

戻り値の型を変更するか，引数に設定されているノードまたはファンクションを見直してください。

KECT12028-E

aa....aa型のカスタムファンクションの出力先に設定できないノードまたはファンクションが定義されています。名前=bb....bb

aa....aa：戻り値の型

bb....bb：ファンクション名

説明

出力先にマッピング不可能なノードまたはファンクションが設定されています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

戻り値の型を変更するか，出力先に設定されているノードまたはファンクションを見直してください。

KECT12029-E

NodeList型のカスタムファンクションを出力する場合，他の出力値もNodeList型のカスタムファンクションにする必要があります。名前=aa....aa

aa....aa：ファンクション名

説明

ほかの出力値にNodeList型のカスタムファンクションを設定している場合に，複合内容要素である変換先ノードに対して，ノード出力あり，かつ値出力ありを設定しNodeList型のカスタムファンクション以外を設定しています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

出力値をNodeList型のカスタムファンクションに変更するか，変換先ノードを見直してください。

KECT12030-E

2番目以降に定義された変換元変数のノードは，NodeList型のカスタムファンクションの引数に設定できません。名前=aa....aa

aa....aa：ファンクション名

説明

2番目以降に定義された変換元変数のノードがNodeList型のカスタムファンクションの引数に設定されています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

引数に設定されているノードまたは戻り値の型を見直してください。

KECT12031-E

aa....aaファンクションの入力に設定できないファンクションが定義されています。名前= bb....bb

aa....aa：ファンクションの種類

数値フォーマット変換

数値演算

端数処理

否定演算

論理演算

シフト演算

基数変換

bb....bb：ファンクション名

説明

マッピングできないファンクションが［入力］に設定されています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

［入力］に設定されているファンクションを見直してください。

KECT12100-I

マッピング定義の検証に成功しました。

説明

検証処理に成功しました。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を終了します。

KECT12101-I

エラー:aa....aa個, 警告: bb....bb個, 情報: cc....cc個

aa....aa：エラーの個数

bb....bb：警告の個数

cc....cc：情報の個数

説明

検証で発生したメッセージの個数です。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を終了します。

KECT12500-W

マッピング定義の変換元と変換先の出現回数が一致しない可能性があります。名前=aa....aa, 依存対象=bb....bb

aa....aa：ノードの名前

bb....bb：依存先のくり返しファンクションの名前

説明

マッピングを定義している変換元と変換先の出現回数が一致しないおそれがあります。

(S)

警告メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

マッピングの変換元と変換先の出現回数が一致しないおそれがあるため，変換実行時に検証エラーになるおそれがあります。

変換するXMLデータ内の該当ノードの出現回数を確認し，実行時に検証エラーにならないことを確認してください。

KECT12501-W

choice 構造要素の複数の子孫ノードに対して同時にマッピングが定義されています。実行時にエラーになる可能性があります。名前=aa....aa, 依存対象=bb....bb

aa....aa：ノードの名前

bb....bb：依存先のくり返しファンクションの名前

説明

choice構造要素の複数の子要素または子孫ノードに対してマッピングが定義されています。

(S)

警告メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

choice構造要素の複数の子要素が同時に出現し，変換実行時に検証エラーになるおそれがあります。

該当するchoice構造以下のマッピングを見直し，同時に複数の子要素が出現しないことを確認してください。

KECT12502-W

choice 構造要素の子ノードに対して選択ファンクションが定義されています。名前=aa....aa, 依存対象=bb....bb

aa....aa：ノードの名前

bb....bb：依存先のくり返しファンクションの名前

説明

choice構造要素のすべての子要素が必須ですが，選択ファンクションが定義されています。

(S)

警告メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

選択ファンクションのノード出力なしを定義している場合，変換実行時に検証エラーになるおそれがあります。

選択ファンクションのノード出力なしを定義していないことを確認してください。

KECT12503-E

変換テーブルIDが指定されていません。

説明

変換テーブルIDが指定されていません。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

変換テーブルIDを指定してください。

KECT12504-W

マッピング定義の変換元と変換先の any 要素が一致しない可能性があります。名前=aa....aa

aa....aa：ノードの名前

説明

any要素が複合内容要素の子要素に複数存在します。

(S)

警告メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

マッピングの変換元と変換先のany要素が一致しないおそれがあります。そのため，変換実行時に検証エラーになるおそれがあります。

変換するXMLデータ内の該当ノードのany要素を確認し，実行時に検証エラーにならないことを確認してください。

KECT12508-E

変換ファンクションを選択していません。名前=aa....aa

aa....aa：ファンクション名

説明

カスタムファンクションの定義で変換ファンクションが選択されていません。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

カスタムファンクションで変換ファンクションを選択してください。

KECT12509-E

入力するマッピング線の数は引数と同じである必要があります。名前=aa....aa

aa....aa：ファンクション名

説明

入力マッピング線とカスタムファンクション（custom）の引数の数が異なっています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

カスタムファンクション（custom）の設定内容を確認してください。

KECT12510-E

すべての引数に入力値が設定されていません。名前=aa....aa

aa....aa：ファンクション名

説明

カスタムファンクション（custom）ですべての引数に入力値を指定していません。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

カスタムファンクション（custom）の設定内容を確認してください。

KECT12511-W

nillable属性が指定されている変換元から，nillable属性が指定されていない変換先へのマッピング線があります。nil属性の指定は変換先に反映されません。名前=aa....aa, 依存対象=bb....bb

aa....aa：ノードの名前

bb....bb：依存先のくり返しファンクションの名前

説明

変換元スキーマでnillable属性が指定されている要素から変換先スキーマでnillable属性が指定されていない要素へのマッピングが定義されています。

(S)

警告メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

変換先ノードにnillable属性が必要かどうかを確認してください。

KECT12514-W

必須ノードに対してノード出力なしが定義されています。名前=aa....aa

aa....aa：ファンクションの名前

説明

省略できる親要素の子孫の必須ノードにマッピングをしているファンクションで，ノード出力なしを選択しています。

(S)

警告メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当ファンクションの出力内容を見直してください。

KECT12516-E

XPath式が不正です。名前=aa....aa, 詳細=bb....bb

aa....aa：ファンクション名

bb....bb：エラーの詳細情報

説明

XPathファンクションで指定したXPath式が不正です。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

エラーの詳細情報を確認し，指定したXPath式が正しいかどうか確認してください。

KECT12517-E

データ変換定義の検証でエラーが発生しました。詳細=aa....aa

aa....aa：エラーの詳細情報

説明

生成したデータ変換定義が不正です。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

エラーの詳細情報を確認し，XPathファンクションに指定したXPath式が正しいかどうか確認してください。XPathファンクションに指定したXPath式が正しい，またはXPathファンクションを使用していない場合は，保守員に連絡してください。

2.24　KECT13100〜KECT91999のメッセージ

この節では，KECT13100〜KECT91999のメッセージについて説明しています。

KECT13100-E

予期せぬエラーが発生しました。原因=aa....aa

aa....aa：エラーの原因となった例外情報

説明

予期しないエラーが発生しました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

保守員に連絡してください。

KECT13101-E

別の構成要素から参照されているため削除できません。

説明

削除対象の要素を別の構成要素が参照しています。

(S)

削除処理を中止します。

(O)

参照している構成要素をすべて削除してから対象の要素を削除してください。

KECT13102-E

ルート要素は削除できません。

説明

削除対象の要素はルート要素です。

(S)

削除処理を中止します。

(O)

ルート要素を変更してから削除してください。

KECT13103-W

出現回数ノードまたはサイズノードまたは選択条件ノードとして使用されていますが削除してもよろしいですか？

説明

削除対象の要素が出現回数ノード，サイズノードまたは選択条件ノードとして使用されています。

(S)

「OK」がクリックされた場合は，削除処理を続けます。「キャンセル」がクリックされた場合は，削除処理を中止します。

(O)

そのまま処理を続けるか，または，出現回数ノード，サイズノードもしくは選択条件ノードとして使用している要素の設定を変更してから削除してください。

KECT17100-E

再帰構造になるため要素を追加できません。

説明

指定した構成要素を追加すると，構成が再帰構造になるため追加できません。

(S)

ドラッグ＆ドロップ処理を中止します。

(O)

再帰構造にならない要素を指定してください。

KECT18100-E

予期せぬエラーが発生しました。原因=aa....aa

aa....aa：エラーの原因となった例外情報

説明

予期しないエラーが発生しました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

保守員に連絡してください。

KECT18101-E

ファイルの読み込みに失敗しました。原因=aa....aa

aa....aa：エラーの原因となった例外情報

説明

ファイルが読み込めません。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

エラーの原因となった例外情報を参照し，その対処に従ってください。

KECT18102-E

ファイルの書き込みに失敗しました。原因=aa....aa

aa....aa：エラーの原因となった例外情報

説明

ファイルが書き込めません。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

エラーの原因となった例外情報を参照し，その対処に従ってください。

KECT18103-E

保管は完了しませんでした。保管先のファイルが既に別のエディタで開かれています。

説明

保管先のファイルが別のエディタで開かれています。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

保管先ファイルのエディタを閉じるか別のファイル名で保管してください。

KECT21100-E

バイナリフォーマット定義生成で内部エラーが発生しました。詳細=aa....aa

aa....aa：エラーの詳細情報

説明

内部エラーが発生しています。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

保守員に連絡してください。

KECT24000-E

フォーマットには逐次構成の複合内容を定義しなければなりません。

説明

フォーマットに逐次構成の複合内容が定義されていません。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

フォーマットに逐次構成の複合内容を定義してください。

KECT24001-E

ルート要素が指定されていません。

説明

ルート要素に指定されている複合内容が存在しません。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

フォーマット内のどれかの複合内容をルート要素に設定してください。

KECT24002-E

文字コードがUTF-16の場合は，サイズに偶数の値を指定しなければなりません。

説明

フォーマットの文字コード，または構成要素の個別文字コードがUTF-16であるのに対し，サイズに奇数バイトを指定しています。

(S)

error()メソッドに通知して，検証処理を続けます。

(O)

フォーマットの文字コードまたは構成要素の個別文字コードにUTF-16 以外を指定するか，該当する単純内容のサイズに偶数バイトを指定してください。

KECT24003-E

サイズには小数部桁数のバイトサイズ以上の値を指定しなければなりません。

説明

データ種別がゾーン形式数値，パック形式数値の単純内容で，小数部桁数のバイト数よりも小さい値をサイズに指定しています。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

サイズに小数部桁数のバイト数以上の値を指定してください。

KECT24004-E

サイズには日付時刻の形式と秒小数部桁数を合わせたバイトサイズ以上の値を指定しなければなりません。

説明

日付時刻形式のバイト数よりも小さい値をサイズに指定しています。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

サイズに日付時刻形式，小数点および秒小数部桁数を合わせたサイズ以上のバイト数を指定してください。

KECT24006-E

複合内容 aa....aa は構成要素が定義されていません。

aa....aa：複合内容の名前

説明

複合内容に構成要素が定義されていません。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当する複合内容に構成要素を追加してください。

KECT24007-E

複合内容 aa....aa は選択条件ノードが指定されていません。

aa....aa：複合内容の名前

説明

選択構成の複合内容に選択条件ノードが指定されていません。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当する複合内容に選択条件ノードを指定してください。

KECT24008-E

選択条件ノードは単純内容でなければなりません。

説明

選択条件ノードに単純内容以外のノードが指定されています。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

選択条件ノードに単純内容を指定してください。

KECT24009-E

選択条件ノードとその祖先は出現回数が１回のノードでなければなりません。

説明

選択条件ノードまたはその祖先に，出現回数が1回に固定されていないノードが指定されています。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

選択条件ノードおよびその祖先は，出現回数が1回に固定されているノードになるように定義してください。

KECT24010-E

選択条件ノードに指定したパスが正しくありません。aa....aa

aa....aa：詳細情報

説明

選択条件ノードに指定したパスが誤りです。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

選択条件ノードに指定したパスが壊れているおそれがあります。詳細情報を参考に選択条件ノードを指定し直してください。

KECT24011-E

構成要素 aa....aa に対する選択条件値が正しくありません。bb....bb

aa....aa：構成要素の名前

bb....bb：詳細情報

説明

選択条件値に設定した値が選択条件ノードのデータ型と一致していません。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当する構成要素の選択条件値に，選択条件ノードのデータ型に合った値を指定してください。

KECT24012-E

選択条件値が設定されていない構成要素は一つ以下でなければなりません。

説明

選択条件値を設定していない構成要素が2つ以上存在しています。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

選択条件値が設定されていない構成要素の定義を1つ以下にしてください。

KECT24013-E

出現回数がデータの終端までの構成要素は，フォーマットの末尾に定義しなければなりません。

説明

出現回数がデータの終端までに指定されている構成要素が，フォーマットの末尾以外に定義されています。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当する構成要素をフォーマットの末尾に移動してください。

KECT24014-E

構成要素 aa....aa は出現回数ノードが指定されていません。

aa....aa：構成要素の名前

説明

出現回数ノードが出現回数に指定されている構成要素に，出現回数ノードが定義されていません。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当する構成要素に出現回数ノードを指定してください。

KECT24015-E

出現回数ノードには数値型の単純内容を指定しなければなりません。

説明

出現回数ノードに数値型の単純内容以外のノードが指定されています。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

出現回数ノードに数値型の単純内容を指定してください。

KECT24016-E

出現回数ノードとその祖先には出現回数が１回のノードを指定しなければなりません。

説明

出現回数ノードまたはその祖先に，出現回数が1回に固定されていないノードが定義されています。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

出現回数ノードおよびその祖先は，出現回数が1回に固定されているノードになるように定義してください。

KECT24017-E

出現回数ノードに指定したパスが正しくありません。aa....aa

aa....aa：詳細情報

説明

出現回数ノードに指定したパスが誤りです。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

出現回数ノードに指定したパスが壊れているおそれがあります。詳細情報を参考に出現回数ノードを指定し直してください。

KECT24018-E

サイズがデータの終端までの構成要素は，フォーマットの末尾に定義しなければなりません。

説明

サイズがデータの終端までに指定されている構成要素が，フォーマットの末尾以外に定義されています。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当する構成要素をフォーマットの末尾に移動してください。

KECT24019-E

構成要素 aa....aa はサイズノードが指定されていません。

aa....aa：構成要素の名前

説明

サイズノードに指定されている構成要素にサイズノードが定義されていません。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当する構成要素にサイズノードを指定してください。

KECT24021-E

サイズノードとその祖先には出現回数が１回のノードを指定しなければなりません。

説明

サイズノードまたはその祖先に，出現回数が1回に固定されていないノードが定義されています。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

サイズノードおよびその祖先は，出現回数が1回に固定されているノードになるように定義してください。

KECT24022-E

サイズノードに指定したパスが正しくありません。aa....aa

aa....aa：詳細情報

説明

サイズノードに指定したパスが誤りです。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

サイズノードに指定したパスが壊れているおそれがあります。詳細情報を参考にサイズノードを指定し直してください。

KECT24027-E

日立コード変換のライブラリが見つからないため，選択条件値を検証することができません。

説明

コード変換のJARファイルが見つかりません。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

コード変換のJARファイルを正しく設定したあと，Eclipseを再起動してください。

KECT24028-E

サイズには符号のバイトサイズよりも大きな値を指定しなければなりません。

説明

データ種別が整数，実数の単純内容で，符号のバイトサイズ以下の値をサイズに指定しています。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

サイズに符号のバイトサイズよりも大きな値を指定してください。

KECT24029-E

出現回数がデータの終端までの構成要素の祖先は，出現回数が１回のノードでなければなりません。

説明

出現回数がデータの終端までに指定されている構成要素の祖先に，出現回数が1回に固定されていないノードが定義されています。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当する構成要素の祖先は，出現回数が1回に固定されているノードになるように定義してください。

KECT24030-E

サイズがデータの終端までの構成要素とその祖先は，出現回数が１回のノードでなければなりません。

説明

サイズがデータの終端までに指定されている構成要素およびその祖先に，出現回数が1回に固定されていないノードが定義されています。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当する構成要素およびその祖先の出現回数を1回に固定してください。

KECT24031-E

サイズには符号と小数部桁数を合わせたバイトサイズ以上の値を指定しなければなりません。

説明

データ種別が固定小数部数値の単純内容で，符号と小数部桁数を合わせたバイトサイズよりも小さい値をサイズに指定しています。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

サイズに符号と小数部桁数を合わせたバイトサイズ以上の値を指定してください。

KECT24032-E

選択条件ノードのサイズは固定でなければなりません。

説明

選択条件ノードのサイズ指定が固定ではありません。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

選択条件ノードのサイズを固定にしてください。

KECT24033-E

必要なセパレータが指定されていません。

説明

データを区切るために必要なセパレータが指定されていません。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

データを区切るために必要なセパレータを設定してください。

KECT24034-E

選択種別で構成要素の開始セパレータを指定した場合，構成要素の中の単純内容は一つ以下でなければなりません。

説明

構成要素の中に単純内容要素が2つ以上存在しています。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

構成要素の中の単純内容要素を1つ以下にしてください。

KECT24035-E

選択種別で構成要素の開始セパレータを指定した場合，開始セパレータが設定されていない複合内容または単純内容の構成要素は一つ以下でなければなりません。

説明

開始セパレータが設定されていない複合内容要素および単純内容要素を合わせた構成要素が2つ以上存在しています。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

開始セパレータが設定されていない複合内容要素の構成要素を1つ以下にしてください。または，構成要素に単純内容要素を設定しないでください。

KECT24036-E

サイズには小数部桁数のバイトサイズ+1以上で2以上の値を指定しなければなりません。

説明

データ種別がゾーン形式数値の単純内容の場合で，符号文字を使用しているときに，小数部桁数のバイト数＋符号文字バイト数よりも小さい値をサイズに指定しているか，または，2バイト未満を指定しています。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

サイズに，小数部桁数のバイト数＋符号文字のバイト数以上，かつ，2以上の値を指定してください。

KECT24037-E

aa....aaのbb....bbはcc....cc〜dd....ddの16進数を指定してください。

aa....aa：データ種別（パック形式数値|ゾーン形式数値）

bb....bb：符号ビットの種類（正符号|負符号|符号なし），符号文字の種類（正符号|負符号）

cc....cc：16進入力範囲（From）

dd....dd：16進入力範囲（To）

説明

16進数で使用できる文字以外を入力しました。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当する符号ビットまたは文字に，16進数を設定してください。

KECT24038-E

サイズノードには数値型,またはビット列型の単純内容を指定しなければなりません。

説明

サイズノードに数値型以外，またはビット列型以外の単純内容が指定されています。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

サイズノードには数値型，またはビット列型の単純内容を指定してください。

KECT24039-E

文字列型の選択条件ノードのサイズは1バイト以上でなければなりません。

説明

文字列型の選択条件ノードにサイズが0バイトの単純内容が指定されています。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

文字列型の選択条件ノードには，サイズが1バイト以上の単純内容を指定してください。

KECT24040-E

サイズが0バイトの単純内容は逐次構成で定義できません。

説明

サイズが0バイトである単純内容が逐次構成内に定義されています。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

単純内容のサイズを1バイト以上に変更するか，単純内容が定義されている複合内容を選択構成に変更してください。

KECT24041-E

aa....aaにはLOW-VALUEの変換が有効な単純内容は指定できません。

aa....aa：サイズノード｜出現回数ノード｜選択条件ノード

説明

サイズノード，出現回数ノード，または選択条件ノードに，LOW-VALUEの変換が有効な単純内容が指定されています。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

サイズノード，出現回数ノード，または選択条件ノードに，LOW-VALUEの変換が有効ではない単純内容を指定してください。

KECT24100-I

フォーマット定義の検証に成功しました。

説明

フォーマット定義の検証に成功しました。

(S)

検証処理を終了します。

KECT24500-W

グローバル単純内容 aa....aa はどこからも参照されていません。

aa....aa：グローバル単純内容の名前

説明

単純内容がほかの複合内容の構成要素として参照されていません。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当する単純内容をほかの複合内容の構成要素に設定してください。

KECT24501-W

グローバル複合内容 aa....aa はどこからも参照されていません。

aa....aa：グローバル複合内容の名前

説明

複合内容がほかの複合内容の構成要素として参照されていません。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

該当する複合内容をほかの複合内容の構成要素に設定してください。

KECT24502-W

ルート要素 aa....aa が構成要素として定義されています。

aa....aa：ルート要素に指定された複合内容の名前

説明

ルート要素がほかの複合内容の構成要素として参照されています。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

ルート要素に対応する構成要素を複合内容の構成要素から削除してください。

KECT24503-W

選択条件ノードに指定したノードは，選択構成の複合内容 aa....aa に含まれているため，存在しない可能性があります。

aa....aa：選択構成の複合内容の名前

説明

選択条件ノードに指定したノードは，選択構成の複合内容に含まれているため，存在しないおそれがあります。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

選択条件ノードが実際のバイナリデータ中に出現しないおそれがあります。実際のバイナリデータ上に，選択条件ノードに該当するデータが出現するか確認してください。

KECT24504-W

出現回数ノードに指定したノードは，選択構成の複合内容 aa....aa に含まれているため，存在しない可能性があります。

aa....aa：選択構成の複合内容の名前

説明

出現回数ノードに指定したノードは，選択構成の複合内容に含まれているため，存在しないおそれがあります。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

出現回数ノードが実際のバイナリデータ中に出現しないおそれがあります。実際のバイナリデータ上に，出現回数ノードに該当するデータが出現するか確認してください。

KECT24505-W

サイズノードに指定したノードは，選択構成の複合内容 aa....aa に含まれているため，存在しない可能性があります。

aa....aa：選択構成の複合内容の名前

説明

サイズノードに指定したノードは，選択構成の複合内容に含まれているため，存在しないおそれがあります。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

サイズノードが実際のバイナリデータ中に出現しないおそれがあります。実際のバイナリデータ上に，サイズノードに該当するデータが出現するか確認してください。

KECT24506-W

構成要素 aa....aa に対する選択条件値は重複して指定されています。

aa....aa：構成要素の名前

説明

選択条件値にほかの構成要素で指定されている値を指定しています。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

ほかの構成要素で指定されていない値を選択条件値に指定してください。

KECT24507-E

日立コード変換のライブラリが見つからないため，検証することができません。

説明

コード変換のJARファイルが見つかりません。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

コード変換のJARファイルを正しく設定したあと，Eclipseを再起動してください。

KECT24508-W

構成要素 aa....aa に対する開始セパレータ値は重複して指定されています。

aa....aa：構成要素の名前

説明

開始セパレータの値に，ほかの構成要素で指定されている値を指定しています。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

ほかの構成要素で指定されていない値を開始セパレータの値に指定してください。

KECT24509-E

単純内容aa....aaのデータ種別は，セパレータ形式がCSVの場合に指定できません。

aa....aa：単純内容の名前

説明

セパレータ形式がCSVの場合に，次に示すどれかをデータ種別に指定しました。

ゾーン形式数値

パック形式数値

符号付／無2進数整数

バイト列

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

ゾーン形式数値，パック形式数値，符号付／無2進数整数，およびバイト列以外のデータ種別を指定してください。または，単純内容に対するセパレータ形式の指定をユーザ指定にしてください。

KECT24510-E

単純内容aa....aaに対してセパレータが設定されているため，個別文字コードを指定できません。

aa....aa：単純内容の名前

説明

単純内容に対し，セパレータが指定されている場合に，個別文字コードを指定しました。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

単純内容に対するセパレータの指定を解除するか，個別文字コードの指定を解除してください。

KECT24511-E

文字コードがKEIS, IBM_CODE, JEFの場合，単純内容aa....aaのデータ種別は文字列でなければなりません。

aa....aa：単純内容の名前

説明

フォーマットの文字コード，または単純内容の個別文字コードにKEIS，IBM_CODE，JEFが指定されている場合に，データ種別に文字列以外を指定しました。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

フォーマットの文字コード，または単純内容の個別文字コードをKEIS，IBM_CODE，JEF以外にするか，データ種別に文字列を指定してください。

KECT24512-E

文字コードがKEIS, IBM_CODE, JEFの場合，単純内容aa....aaはサイズに2以上の値を指定しなければなりません。

aa....aa：単純内容の名前

説明

フォーマットの文字コード，または単純内容の個別文字コードにKEIS，IBM_CODE，JEFが指定されている場合に，単純内容のサイズに2未満の値を指定しました。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

フォーマットの文字コード，または個別文字コードをKEIS，IBM_CODE，JEF以外にするか，該当する単純内容のサイズに2以上の値を指定してください。

KECT24513-E

セパレータを指定した複合内容が存在する場合，文字コードにKEIS, IBM_CODE, JEFを指定できません。

説明

セパレータを指定した複合内容が存在する場合に，フォーマットの文字コードまたは単純内容の個別文字コードに，KEIS，IBM_CODE，JEFを指定しました。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

フォーマットの文字コードまたは単純内容の個別文字コードを，KEIS，IBM_CODE，JEF以外にするか，複合内容のセパレータの指定を解除してください。

KECT24514-E

データ種別が文字列でない単純内容が存在する場合，文字コードにKEIS, IBM_CODE, JEFを指定できません。

説明

データ種別に文字列以外を指定した単純内容が存在する場合に，フォーマットの文字コードにKEIS，IBM_CODE，JEFを指定しました。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

フォーマットの文字コードをKEIS，IBM_CODE，JEF以外にするか，単純内容のデータ種別に文字列を指定してください。

KECT24515-E

CSV形式で利用できないデータ種別を指定した単純内容が存在するため，複合内容aa....aaはセパレータ形式にCSVを指定できません。

aa....aa：複合内容の名前

説明

データ種別にゾーン形式数値，パック形式数値，符号付／無2進数整数，またはバイト列のどれかを指定した単純内容が存在する場合に，セパレータ形式にCSVを指定しました。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

セパレータ形式をユーザ指定にするか，単純内容にゾーン形式数値，パック形式数値，符号付／無2進数整数，およびバイト列以外のデータ種別を指定してください。

KECT24516-E

文字コードがKEIS, IBM_CODE, JEFの場合，複合内容aa....aaにセパレータを指定できません。

aa....aa：複合内容の名前

説明

フォーマットの文字コードまたは単純内容の個別文字コードに，KEIS，IBM_CODE，JEFが設定されている場合に，セパレータを指定しました。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

複合内容のセパレータの指定を解除するか，フォーマットの文字コードまたは単純内容の個別文字コードを，KEIS，IBM_CODE，JEF以外にしてください。

KECT24517-E

個別文字コードを指定した単純内容が存在するため，複合内容aa....aaにセパレータを指定できません。

aa....aa：複合内容の名前

説明

個別文字コードを指定している単純内容が存在する場合に，セパレータを指定しました。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

単純内容の個別文字コードの指定を解除するか，複合内容のセパレータの指定を解除してください。

KECT24518-E

サイズには全体桁数のバイトサイズ以上の値を指定しなければなりません。

説明

データ種別が整数，実数，固定小数部数値の単純内容で，全体桁数のバイトサイズ未満の値をサイズに指定しています。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

サイズに全体桁数のバイトサイズ以上の値を指定してください。

KECT24519-E

サイズには符号と小数点と小数部を合わせたバイトサイズ以上の値を指定しなければなりません。

説明

データ種別が実数の単純内容で，符号，小数点，および小数部を合わせたバイトサイズ未満の値をサイズに指定しています。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

サイズに符号，小数点，および小数部を合わせたバイトサイズ以上の値を指定してください。

KECT24520-W

aa....aa bb....bb の出現回数が「固定」または「出現回数ノード」でないため，実行時に余りビットが判別できなくなる可能性があります。

aa....aa：要素の種類

複合内容

単純内容

bb....bb：要素の名前

説明

バイナリフォーマット定義の最後の要素にビット列型が定義され，実行時に使用ビットと余りビットの境界が判別できないおそれがあります。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

要素の種類を基に，次の対処をしてください。

単純内容の場合

単純内容要素の出現回数を「固定」または「出現回数ノード」に変更するか，サイズに8ビット以上の値を指定してください。

複合内容の場合

複合内容要素の出現回数を「固定」または「出現回数ノード」に変更するか，複合内容要素のサイズが8ビット以上になるように定義してください。

KECT24521-E

サイズノードを指定した複合内容 aa....aa のサイズはバイト単位にしなければなりません。

aa....aa：複合内容の名前

説明

サイズノードを指定した複合内容要素の子孫ノードに存在するビット列型の合計サイズがバイト単位ではありません。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

ビット列型の単純内容要素のサイズを確認してください。

KECT24522-W

サイズノードを指定した複合内容 aa....aa のサイズがバイト単位にならない可能性があります。

aa....aa：複合内容の名前

説明

サイズノードを指定した複合内容要素の子孫ノードに存在するビット列型の合計サイズがバイト単位でないおそれがあります。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

ビット列型の単純内容要素のサイズを確認してください。

KECT24523-W

要素 aa....aa の兄要素がバイト境界でない可能性があります。バイト境界にすることで変換性能が改善されることがあります。

aa....aa：要素の名前

説明

兄要素の連続するビット数がバイト単位でないため，バイト境界でないおそれがあります。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

ビット列型の兄要素のサイズを確認してください。

KECT24524-W

要素 aa....aa の子要素がバイト境界でない可能性があります。バイト境界にすることで変換性能が改善されることがあります。

aa....aa：要素の名前

説明

子要素の連続するビット数がバイト単位でないため，バイト境界でないおそれがあります。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

ビット列型の子要素のサイズを確認してください。

KECT24525-W

選択条件ノードに指定したノードは，サイズノード指定した複合内容 aa....aa に含まれているため，存在しない可能性があります。

aa....aa：サイズノード指定した複合内容の名前

説明

選択条件ノードに指定したノードは，サイズノード指定した複合内容に含まれているため，存在しないおそれがあります。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

選択条件ノードが実際のバイナリデータ中に出現しないおそれがあります。

実際のバイナリデータ上に選択条件ノードに該当するデータが出現するか確認してください。

KECT24526-W

出現回数ノードに指定したノードは，サイズノード指定した複合内容 aa....aa に含まれているため，存在しない可能性があります。

aa....aa：サイズノード指定した複合内容の名前

説明

出現回数ノードに指定したノードは，サイズノード指定した複合内容に含まれているため，存在しないおそれがあります。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

出現回数ノードが実際のバイナリデータ中に出現しないおそれがあります。

実際のバイナリデータ上に出現回数ノードに該当するデータが出現するか確認してください。

KECT24527-W

サイズノードに指定したノードは，サイズノード指定した複合内容 aa....aa に含まれているため，存在しない可能性があります。

aa....aa：サイズノード指定した複合内容の名前

説明

サイズノードに指定したノードは，サイズノード指定した複合内容に含まれているため，存在しないおそれがあります。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

サイズノードが実際のバイナリデータ中に出現しないおそれがあります。

実際のバイナリデータ上にサイズノードに該当するデータが出現するか確認してください。

KECT24528-E

単純内容に対してセパレータ，および個別文字コードが設定されているため，エスケープ文字は指定できません。

説明

セパレータを指定した複合内容内に個別文字コードを指定した単純内容が存在する場合に，エスケープ文字を指定しました。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

次のどれかの対策方法を実施してください。

エスケープ文字の指定を解除する

複合内容のセパレータの指定を解除する

単純内容の個別文字コードの指定を解除する

KECT24529-E

単純内容aa....aaに対してCSV形式のセパレータが設定されているため，個別文字コードは指定できません。

aa....aa：単純内容の名前

説明

CSV形式のセパレータを指定した複合内容が存在する場合に，単純内容に個別文字コードを指定しました。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

単純内容に対するCSV形式のセパレータの指定を解除するか，個別文字コードの指定を解除してください。

KECT24530-E

単純内容aa....aaに対してセパレータ，およびエスケープ文字が設定されているため，個別文字コードは指定できません。

aa....aa：単純内容の名前

説明

セパレータを指定した複合内容が存在し，かつエスケープ文字を指定した場合に，単純内容に個別文字コードを指定しました。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

次のどれかの対策方法を実施してください。

エスケープ文字の指定を解除する

複合内容のセパレータの指定を解除する

単純内容の個別文字コードの指定を解除する

KECT24531-E

個別文字コードを指定した単純内容が存在するため，複合内容aa....aaのセパレータ形式にCSVは指定できません。

aa....aa：複合内容の名前

説明

個別文字コードを指定した単純内容が存在する場合に，複合内容のセパレータ形式にCSVを指定しました。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

個別文字コードの指定を解除するか，複合内容のセパレータ形式を変更してください。

KECT24532-E

個別文字コードを指定した単純内容が存在し，かつエスケープ文字が設定されているため，複合内容aa....aaにセパレータは指定できません。

aa....aa：複合内容の名前

説明

個別文字コードを指定した単純内容が存在し，かつエスケープ文字が設定されている場合に，複合内容にセパレータを指定しました。

(S)

メッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

次のどれかの対策方法を実施してください。

エスケープ文字の指定を解除する

複合内容のセパレータの指定を解除する

単純内容の個別文字コードの指定を解除する

KECT25001-I

自動マッピングを終了しました。

説明

自動マッピングの処理を終了しました（実行結果あり）。

(S)

メッセージを表示して，自動マッピングの処理を終了します。

KECT25002-I

自動マッピングを終了しました。自動マッピングを実行できる要素はありませんでした。

説明

自動マッピングの処理を終了しました（実行結果なし）。

(S)

メッセージを表示して，自動マッピングの処理を終了します。

KECT25003-I

複製マッピングを終了しました。

説明

複製マッピングの処理を終了しました（実行結果あり）。

(S)

メッセージを表示して，複製マッピングの処理を終了します。

KECT25004-I

複製マッピングを終了しました。複製マッピングを実行できる要素はありませんでした。

説明

複製マッピングの処理を終了しました（実行結果なし）。

(S)

メッセージを表示して，複製マッピングの処理を終了します。

KECT25005-E

複製元のマッピング定義ファイルが登録されていません。

説明

複製マッピングを実行するための複製元のマッピング定義ファイルが登録されていません。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を中止します。

(O)

マッピング定義エディタの変換元スキーマツリービューア，変換先スキーマツリービューア，マッピングビューアのどれかで右クリックして表示されるポップアップメニューの［マッピング定義登録］からマッピング定義ファイルを登録してください。

KECT25006-E

登録したマッピング定義ファイルの読み込みに失敗しました。path=aa....aa

aa....aa：ファイルパス

説明

登録したマッピング定義ファイルの読み込みに失敗しました。ファイルが存在しないか，または不正なファイルが登録されています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を中止します。

(O)

登録したマッピング定義ファイルを確認してください。

KECT25007-W

コネクションまたはファンクションを複製できませんでした。複製元=aa....aa

aa....aa：複製できなかったコネクションの接続先変換先ノードまたはファンクション

説明

複製元の変換先ノードに対するコネクション，または複製元のファンクションを複製できませんでした。

(S)

警告メッセージを表示して，複製マッピングの処理を続行します。

(O)

複製マッピングの範囲設定を見直し，再実行してください。

KECT26001-E

COBOL登録集原文ファイルの読み込みでエラーが発生しました。(原因 = aa....aa)

aa....aa：エラーの原因となった例外情報

説明

COBOL登録集原文ファイルが読み込めません。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

エラーの原因となった例外情報を参照し，その対処に従ってください。

KECT26002-E

COBOL登録集原文の構文が誤っています。(aa....aa 行, bb....bb 文字, 内容="cc....cc")

aa....aa：誤りのある行の位置（1〜）

bb....bb：誤りのある文字の位置（1〜）

cc....cc：エラーとなった原文の内容

説明

指定されたCOBOL登録集原文の構文が誤っています。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

COBOL登録集原文ファイルを訂正したあと，再度実行してください。

KECT26003-I

設定された情報は破棄されます。よろしいですか？

説明

1つ前のウィザードページに遷移しようとしています。

(S)

［OK］ボタンおよび［キャンセル］ボタンを表示します。

(O)

［OK］ボタンまたは［キャンセル］ボタンをクリックします。

［OK］ボタンをクリックした場合

設定された情報を破棄し，1つ前のウィザードページに遷移します。

［キャンセル］ボタンをクリックした場合

何もしないで元のウィザードページに戻ります。

KECT26004-E

文字コードがKEIS, IBM_CODE, JEFの場合，基本項目 "aa....aa" は数字項目以外でなければなりません。

aa....aa：基本項目の名前

説明

文字コードにKEIS，IBM_CODE，JEFが指定されているときに，数字項目を含むCOBOL登録集原文ファイルを指定しました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

文字コードをKEIS，IBM_CODE，JEF以外にするか，または該当する基本項目を数字項目以外に変更してください。

KECT26005-E

文字コードが UTF-16 の場合，基本項目 "aa....aa" はサイズに偶数の値を指定しなければなりません。

aa....aa：基本項目の名前

説明

文字コードにUTF-16が指定されているときに，数字項目以外でサイズが奇数バイトの基本項目を含むCOBOL登録集原文ファイルを指定しました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

文字コードにUTF-16以外を指定するか，または該当する基本項目のサイズに偶数バイトを指定してください。

KECT26006-E

文字コードがKEIS, IBM_CODE, JEFの場合，基本項目 "aa....aa" はサイズに2以上の値を指定しなければなりません。

aa....aa：基本項目の名前

説明

文字コードにKEIS，IBM_CODE，JEFが指定されているときに，数字項目以外でサイズが2より小さい値の基本項目を含むCOBOL登録集原文ファイルを指定しました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

文字コードをKEIS，IBM_CODE，JEF以外にするか，または該当する基本項目のサイズに2以上の値を指定してください。

KECT26007-E

COBOL登録集原文にデータ項目が定義されていないか，記述が途中で終了しています。(aa....aa 行, bb....bb 文字)

aa....aa：最後に読み込もうとした行の位置（1〜）

bb....bb：最後に読み込もうとした文字の位置（1〜）

説明

COBOL登録集原文ファイルにデータ項目が定義されていないか，記述が途中で終了しています。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

COBOL登録集原文ファイルを訂正したあと，再度実行してください。

KECT26008-E

データ項目 "aa....aa" に該当する基本項目が存在しないか，複数候補があります。

(bb....bb 行, cc....cc 文字)

aa....aa：データ項目名

bb....bb：誤りのある行の位置（1〜）

cc....cc：誤りのある文字の位置（1〜）

説明

指定された基本項目が次のどれかに該当します。

該当する基本項目が存在しない。

指定したデータ項目名に該当するデータ項目が複数存在する。

参照元のデータ項目よりもあとに存在する。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

要因に応じてCOBOL登録集原文ファイルを次のように修正し，再度実行してください。

存在するデータ項目を指定する。

指定したデータ項目名に該当するデータ項目が複数存在する場合は，OFを指定し，データ項目を限定する。

参照元のデータ項目よりも前のデータ項目を指定する。

KECT26009-E

バイナリフォーマット定義の検証でエラーが発生しました。

エラーの詳細についてはコンソールを参照してください。

説明

バイナリフォーマット定義の検証でエラーが発生しました。

(S)

エラーメッセージを表示して，処理を中止します。

(O)

COBOL登録集原文ファイルを訂正したあと，再度実行してください。

KECT26010-E

集団項目 "aa....aa" で指定されているセパレータ "bb....bb" は定義されていません。

aa....aa：集団項目の名前

bb....bb：誤りのあるセパレータ名

説明

次のどれかの句に対して，SEPARATOR句で定義されていないセパレータ名を指定しました。

START-SEPARATOR句

MIDDLE-SEPARATOR句

TERMINAL-SEPARATOR句

(S)

エラーメッセージを表示して，処理を中止します。

(O)

COBOL登録集原文ファイルを訂正したあと，再度実行してください。

KECT26011-E

出現回数が1回でない集団項目 "aa....aa" にサイズノードは指定できません。

aa....aa：集団項目の名前

説明

出現回数が1回でない集団項目に対してサイズノードが指定されています。

(S)

エラーメッセージを表示して，処理を中止します。

(O)

COBOL登録集原文ファイルを訂正したあと，再度実行してください。

KECT26012-E

セパレータが存在する場合，集団項目 "aa....aa" にサイズノードを指定できません。

aa....aa：集団項目の名前

説明

セパレータを指定した集団項目が存在する場合に，集団項目でサイズノードを指定しました。

(S)

エラーメッセージを表示して，処理を中止します。

(O)

COBOL登録集原文ファイルを訂正したあと，再度実行してください。

KECT26013-E

サイズノードが可変の場合，データ項目 "aa....aa" にサイズ算出方法を指定できません。

aa....aa：データ項目名

説明

サイズノードが可変の場合に，データ項目でサイズ算出方法を指定しました。

(S)

エラーメッセージを表示して，処理を中止します。

(O)

COBOL登録集原文ファイルを訂正したあと，再度実行してください。

KECT26018-E

ビット列型のサイズノードが指定されている場合，データ項目aa....aaにサイズ算出方法を指定できません。

aa....aa：データ項目名

説明

ビット列型のサイズノードが指定されている場合に，データ項目でサイズ算出方法を指定しました。

(S)

エラーメッセージを表示して，処理を中止します。

(O)

COBOL登録集原文ファイルを訂正したあと，再度実行してください。

KECT26019-E

サイズノード値の単位が桁数の場合，データ項目aa....aaにサイズ算出方法を指定できません。

aa....aa：データ項目名

説明

サイズノード値の単位が桁数の場合に，データ項目でサイズ算出方法を指定しました。

(S)

エラーメッセージを表示して，処理を中止します。

(O)

COBOL登録集原文ファイルを訂正したあと，再度実行してください。

KECT26020-E

サイズが0バイトの場合，基本項目 aa....aa に選択条件値以外の項目は指定できません。

aa....aa：基本項目の名前

説明

サイズが0バイトである基本項目に選択条件値以外の項目が指定されています。

(S)

エラーメッセージを表示して，処理を中止します。

(O)

サイズが0バイトである基本項目に指定されている選択条件値以外の項目を削除してください。

KECT26021-E

セパレータが存在する場合，ビット列型の基本項目は定義できません。

説明

セパレータを指定した集団項目が存在する場合に，ビット列型の基本項目を指定しました。

(S)

エラーメッセージを表示して，処理を中止します。

(O)

COBOL登録集原文ファイルを訂正したあと，再度実行してください。

KECT26022-E

バイナリデータのエンコード，およびデコードでJava提供のエンコーダーとデコーダーを使用する場合，Javaでサポートされている文字コードを指定しなければなりません。

説明

Java提供のエンコーダーとデコーダーを使用していますが，文字コードにjava.nio API用の正準名または別名が指定されていません。

(S)

エラーメッセージを表示して，処理を中止します。

(O)

文字コードにjava.nio API用の正準名または別名を指定してください。

KECT26023-E

埋め字が空文字である場合，データ項目aa....aaにLOW-VALUEの変換を指定できません。

aa....aa：データ項目名

説明

埋め字が空文字である場合に，データ項目にLOW-VALUEの変換を指定しました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

データ項目の埋め字の設定を修正し，再度実行してください。

KECT26024-E

サイズが可変である場合，データ項目aa....aaにLOW-VALUEの変換を指定できません。

aa....aa：データ項目名

説明

サイズが可変である場合に，データ項目にLOW-VALUEの変換を指定しました。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

データ項目のサイズの設定を修正し，再度実行してください。

KECT27001-I

DBアダプタマッピングを終了しました。

説明

DBアダプタマッピングの処理を終了しました（マッピング実施）。

(S)

メッセージを表示してDBアダプタマッピングの処理を終了します。

KECT27002-I

DBアダプタマッピングを終了しました。DBアダプタマッピングを実行できる要素はありませんでした。

説明

DBアダプタマッピングの処理を終了しました（マッピング未実施）。

(S)

メッセージを表示してDBアダプタマッピングの処理を終了します。

KECT27003-E

カラム定義ファイルの読み込みでエラーが発生しました。(原因=aa....aa)

aa....aa：エラーが発生した原因

説明

指定したカラム定義ファイルが読み込めません。ファイルが存在しない，または不正なファイルが指定されています。

(S)

エラーメッセージを表示して，DBアダプタマッピングの処理を中止します。

(O)

指定したカラム定義ファイルを確認してください。

KECT27004-E

カラム定義ファイルの構文が誤っています。(aa....aa 行, bb....bb 文字)

aa....aa：構文誤りが発生したカラム定義ファイルの行

bb....bb：構文誤りが発生したカラム定義ファイルの行頭からの文字位置

説明

指定したカラム定義ファイルの構文が誤っています。

(S)

エラーメッセージを表示して，DBアダプタマッピングの処理を中止します。

(O)

指定したカラム定義ファイルの内容を確認してください。

KECT27005-W

変換先要素名"aa....aa"が重複しているため，定義を無視しました。(bb....bb 行目)

aa....aa：重複している変換先要素名

bb....bb：変換先要素名の重複が発生し，定義が無視されるカラム定義ファイルの行

説明

指定したカラム定義ファイルに定義された変換先要素名が重複しています。

(S)

警告メッセージを表示して，DBアダプタマッピングの処理を続行します。

(O)

指定したカラム定義ファイルの内容を確認してください。

KECT27006-W

変換元列番号または変換先要素名が省略されているため，定義を無視しました。(aa....aa 行目)

aa....aa：変換元列番号または変換先要素名が省略された行

説明

指定したカラム定義ファイルで変換元列番号または変換先要素名，または両方が省略されています。

(S)

警告メッセージを表示して，DBアダプタマッピングの処理を続行します。

(O)

指定したカラム定義ファイルの内容を確認してください。

KECT27007-E

変換元スキーマがDBアダプタマッピングでマッピングできない構造です。

説明

変換元スキーマがDBアダプタマッピングでマッピングできない構造です。

(S)

エラーメッセージを表示して，DBアダプタマッピングの処理を中止します。

(O)

変換元スキーマにDBアダプタマッピングでマッピングできる構造を指定してください。

KECT27008-W

変換先要素名"aa....aa"はマッピングできません。(bb....bb 行目)

aa....aa：カラム定義ファイルに定義されている変換先要素名

bb....bb：マッピングできない変換先要素名が定義されているカラム定義ファイルの行

説明

指定したカラム定義ファイルに定義された変換先要素名が変換先スキーマの要素名と一致しないか，または一致する要素がマッピング対象外です。

(S)

警告メッセージを表示して，DBアダプタマッピングの処理を続行します。

(O)

指定したカラム定義ファイルの内容を確認するか，または変換先スキーマを確認してください。

KECT28001-E

ファンクション名が指定されていません。

説明

ファンクション名が空で登録されようとしました。

(S)

エラーメッセージを表示して，ファンクション名の変更を中止します。

(O)

ファンクション名に文字列を指定してください。

KECT28002-E

ファンクション名がNCName型ではありません。

説明

入力されたファンクションがNCName型ではありません。

(S)

エラーメッセージを表示して，ファンクション名の変更を中止します。

(O)

ファンクション名にはNCNameに沿った名称を指定してください。

KECT28003-E

既に同名のファンクションが存在します。ファンクション名はデータ変換定義内で一意にしてください。

説明

入力されたファンクション名がほかのファンクションと同名でした。

(S)

エラーメッセージを表示して，ファンクション名の変更を中止します。

(O)

ファンクション名には，データ変換定義内で一意の名称を指定してください。

KECT29000-I

マッピング定義のインポートを開始します。

説明

マッピング定義のインポートを開始しました。

(S)

メッセージを表示して，マッピング定義のインポートを開始します。

KECT29001-I

マッピング定義のインポートは正常に完了しました。ファンクションが重なっている場合は再配置してください。

説明

マッピング定義のインポートを終了しました（エラー・警告なし）。

(S)

メッセージを表示して，マッピング定義のインポートを終了します。

KECT29002-E

マッピング定義のインポートでエラーが発生しました。

説明

マッピング定義のインポートを終了しました（エラーあり）。

(S)

メッセージを表示して，マッピング定義のインポートを中止します。

(O)

エラーメッセージを確認してください。

KECT29003-W

マッピング定義のインポートは完了しましたが，検証で警告が発生しています。ファンクションが重なっている場合は再配置してください。

説明

マッピング定義のインポートを終了しました（エラーなし，警告あり）。

(S)

メッセージを表示して，マッピング定義のインポートを終了します。

(O)

コンソールに出力された警告メッセージを確認してください。

KECT29050-E

表形式XMLファイルの読み込みでエラーが発生しました。(原因 = aa....aa)

aa....aa：エラーの原因となった例外情報

説明

表形式XMLファイルが読み込めません。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

エラーの原因となった例外情報を参照し，その対処に従ってください。

KECT29051-E

表形式XMLファイルの形式が誤っています。(aa....aa 行, bb....bb 文字, 内容="cc....cc")

aa....aa：誤りのある行の位置（1〜），不明な場合は-1

bb....bb：誤りのある文字の位置（1〜），不明な場合は-1

cc....cc：エラーとなった内容

説明

指定された表形式XMLファイルの構文が誤っています。

(S)

エラーメッセージを表示して処理を中止します。

(O)

表形式XMLファイルを訂正し，再度実行してください。

KECT29052-I

既に定義されているマッピング線およびファンクションを，すべて削除してからインポートします。よろしいですか？

説明

マッピング定義エディタにマッピング線またはファンクションが存在する状態で，マッピング定義のインポートを指示しました。

(S)

［はい］ボタンおよび［いいえ］ボタンを表示します。

(O)

マッピング定義エディタにある既存のマッピング線やファンクションを削除してから，マッピング定義をインポートする場合は，［はい］ボタンをクリックしてください。何もしないで元のウィザードページに戻る場合は，［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KECT29053-E

スタック領域が不足しているため、処理を続行できません。<Eclipse のインストールディレクトリ>¥¥eclipse.ini に以下のオプションを設定し，スタックサイズを 1MB 以上に増やしてから Eclipse を再起動し実行してください。-XssNm (N は 1 以上の整数(MB 単位))

説明

マッピング定義のインポート中にスタック領域不足が発生しました。

(S)

メッセージを表示して，マッピング定義のインポートを中止します。

(O)

eclipse.iniのスタックサイズを設定してください。

KECT29100-E

aa....aa: Prefixが誤っています。"#default"またはNCName型の値を定義してください。

aa....aa：Namespace（オブジェクト定義順）：Prefix

説明

指定した表形式XMLファイルで，Prefixに"#default"またはNCName型以外の値が定義されています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29101-E

aa....aa: 指定した"bb....bb"は，既に使用されています。

aa....aa：オブジェクト名またはNamespace（オブジェクト定義順）：項目名

bb....bb：定義した値

説明

指定した表形式XMLファイルで，定義した値が重複しています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29102-E

aa....aa: 値を定義してください。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

説明

指定した表形式XMLファイルで，必須項目の値が定義されていません。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29103-E

aa....aa: 構文が誤っています。(bb....bb 文字目)

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

bb....bb：エラー個所（何文字目か）

説明

指定した表形式XMLファイルで，定義した値の構文が誤っています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29104-E

aa....aa: 改行せずに1行で入力してください。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

説明

指定した表形式XMLファイルで，定義した値に改行が入っています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29106-E

aa....aa: 指定したファンクション"bb....bb"が，定義されていません。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

bb....bb：指定したファンクション名

説明

指定した表形式XMLファイルで，参照しているファンクションが定義されていません。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29107-E

aa....aa: 指定した名前空間接頭辞"bb....bb"が，定義されていません。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

bb....bb：指定した名前空間接頭辞

説明

指定した表形式XMLファイルで，参照している名前空間接頭辞が定義されていません。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29108-E

aa....aa: 変換元に複数のスキーマが存在するため，変換元ノードのパスに論理名を指定してください。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

説明

指定した表形式XMLファイルで，変換元に複数のスキーマが存在するのに，変換元ノードのパスに論理名を指定していません。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29109-E

aa....aa: 指定したbb....bbノードは，マッピング定義エディタに存在しません。bb....bbノード="cc....cc"

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

bb....bb：「変換元」または「変換先」

cc....cc：指定した変換元ノード

説明

指定した表形式XMLファイルで，定義した変換元ノードまたは変換先ノードがマッピング定義エディタに存在しません。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29110-E

aa....aa: 指定したbb....bbノードは，マッピングできません。bb....bbノード="cc....cc"

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

bb....bb：「変換元」または「変換先」

cc....cc：指定した変換元ノード

説明

指定した表形式XMLファイルで，マッピングできないノードを定義しています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29111-E

aa....aa: 設定できないノードまたはファンクションが定義されています。ノードまたはファンクション=bb....bb

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

bb....bb：指定した変換元ノードまたはファンクション

説明

指定した表形式XMLファイルで，設定できないノードまたはファンクションを定義しています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29112-E

aa....aa: 指定したファンクション"bb....bb"が，複数のノードに対する条件設定で参照されています。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

bb....bb：指定したファンクション

説明

指定した表形式XMLファイルで，複数のノードに対する条件設定で同じファンクションを参照しています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29113-E

aa....aa: 指定したファンクション"bb....bb"は，既に他の項目で参照されています。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

bb....bb：指定したファンクション

説明

指定した表形式XMLファイルで，すでにほかの項目で参照しているファンクションを参照しています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29114-E

aa....aa: ファンクションを循環参照することはできません。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

説明

指定した表形式XMLファイルで，ファンクションを循環参照しています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29116-E

aa....aa: 指定したLoopオブジェクトは依存対象に設定できません。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

説明

指定した表形式XMLファイルで，依存対象に指定できないLoopオブジェクトが指定されています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29117-E

aa....aa: bb....bbが"cc....cc"のため，値を定義してください。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

bb....bb：条件となる項目

cc....cc：bb....bbの項目の値

説明

指定した表形式XMLファイルで，条件によっては定義が必須な項目が定義されていません。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29118-W

aa....aa: bb....bbが"cc....cc"のため，値を取り込みませんでした。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

bb....bb：条件となる項目

cc....cc：bb....bbの項目の値

説明

指定した表形式XMLファイルで，条件によっては定義が不要な項目に値が定義されています。

(S)

警告を表示して，マッピング定義のインポートを続行します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29119-E

aa....aa: パターン文字列が不正です。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

説明

指定した表形式XMLファイルで，定義されたパターン文字列が不正です。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29120-E

aa....aa: 同じ変換元ノードが複数定義されています。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

説明

指定した表形式XMLファイルで，Sumオブジェクトに同じ変換元ノードが複数定義されています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29121-E

aa....aa: 同一Nameの定義中に，Inputの定義が複数存在します。InputはNameごとに1つのみ定義してください。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

説明

指定した表形式XMLファイルで，Loopオブジェクトの同じName中に複数のInputが定義されています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29122-E

aa....aa: ソート条件を指定する場合，値を定義してください。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

説明

指定した表形式XMLファイルで，Loopオブジェクトのソート条件に必要な項目が定義されていません（ほかのソート条件項目は定義されています）。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29123-E

aa....aa: InputとRelationalPathが，お互いに先祖または子孫に存在する変換元ノードは定義できません。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

説明

指定した表形式XMLファイルで，LoopオブジェクトのInputとRelationalPathにお互いが先祖または子孫に存在する変換元ノードを定義しています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29124-E

aa....aa: 同一Nameの定義中に，Conditionが"#other"の定義が複数存在します。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

説明

指定した表形式XMLファイルで，同一Name内のChooseオブジェクトのConditionに，"#other"が複数定義されています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29126-E

aa....aa: 変換ファンクションを指定する場合，値を定義してください。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

説明

指定した表形式XMLファイルで，Customオブジェクトの変換ファンクションに必要な項目が定義されていません（ほかの変換ファンクション項目は定義されています）。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29127-E

aa....aa: 引数を指定する場合，値を定義してください。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

説明

指定した表形式XMLファイルで，Customオブジェクトの引数に必要な項目が定義されていません（ほかの引数項目は定義されています）。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29128-E

aa....aa: 入力値が誤っています。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

説明

指定した表形式XMLファイルで，入力できない値が定義されています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29129-E

aa....aa: Typeが"number"の場合，数値を定義してください。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

説明

指定した表形式XMLファイルで，ConstantオブジェクトのTypeがnumberであるのに，値が数値ではありません。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29130-E

aa....aa: Typeが"boolean"の場合，"true"または"false"のいずれかを定義してください。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

説明

指定した表形式XMLファイルで，ConstantオブジェクトのTypeがbooleanであるのに，値が"true"または"false"のどちらかではありません。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29131-E

aa....aa: 複数のカスタムファンクションは指定できません。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

説明

指定した表形式XMLファイルで，Customオブジェクトのカスタムファンクションが同一Name内で複数定義されています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29132-E

aa....aa: 指定した引数"bb....bb"は，既に定義されています。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

bb....bb：Argument項目の値

説明

指定した表形式XMLファイルで，Customオブジェクトの引数名が同一Name内で重複しています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29133-E

aa....aa: ソート条件は9個以上定義できません。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

説明

指定した表形式XMLファイルで，同一Name内のLoopオブジェクトのソート条件を9個以上定義しています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29134-E

aa....aa: 引数は256個以上定義できません。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

説明

指定した表形式XMLファイルで，同一Name内のCustomオブジェクトの引数を256個以上定義しています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29135-E

aa....aa: ReturnTypeまたはArgumentTypeの指定に誤りがあります。ReturnType = "bb....bb", ArgumentType = "cc....cc"

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

bb....bb：戻り値の型

cc....cc：引数の型

説明

戻り値の型に対して指定できない引数の型が指定されています。または，引数の型に対して指定できない戻り値の型が指定されています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29136-E

aa....aa: InputRadixとOutputRadixに同じ基数が設定されています。

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

説明

InputRadixとOutputRadixに同じ基数が設定されています。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証できる項目について検証を続行します。検証処理終了後，インポートを中止します。

(O)

指定した表形式XMLファイルの内容を確認してください。

KECT29139-E

aa....aa: XPath式が不正です。詳細=bb....bb

aa....aa：オブジェクト名（オブジェクト定義順）：項目名

bb....bb：エラーの詳細情報

説明

XPathファンクションで指定したXPath式が不正です。

(S)

エラーメッセージを表示して，検証処理を続けます。

(O)

エラーの詳細情報を確認し，指定したXPath式が正しいかどうか確認してください。

KECT29500-I

マッピング定義のエクスポートを開始します。

説明

マッピング定義のエクスポートを開始しました。

(S)

メッセージを表示して，マッピング定義のエクスポートを開始します。

(O)

なし。

KECT29501-I

マッピング定義のエクスポートは完了しました。

説明

マッピング定義のエクスポートを終了しました（エラーなし）。

(S)

メッセージを表示して，マッピング定義のエクスポートを終了します。

(O)

なし。

KECT29502-E

マッピング定義のエクスポートができませんでした。

説明

マッピング定義のエクスポートができませんでした。

(S)

メッセージを表示して，マッピング定義のエクスポートを中止します。

(O)

エラーメッセージを確認してください。

KECT29503-I

マッピング定義のエクスポートは正常に完了しました。

説明

マッピング定義のエクスポートを終了しました（警告・エラーなし）。

(S)

［OK］ボタンを表示します。

(O)

なし。

KECT29504-W

マッピング定義のエクスポートは完了しましたが，検証で警告が発生しています。

警告の詳細についてはコンソールを参照してください。

説明

マッピング定義のエクスポートを終了しました（警告あり）。

(S)

［OK］ボタンを表示します。

(O)

警告メッセージを確認してください。

KECT29505-W

論理名"aa....aa"の名前空間接頭辞"bb....bb"を"cc....cc"に変更しました。

aa....aa：論理名

bb....bb：変更前の名前空間接頭辞

cc....cc：変更後の名前空間接頭辞

説明

同じ名前空間接頭辞で違う名前空間の定義が存在します。

(S)

名前空間接頭辞を変更して，エクスポート処理を続行します。

(O)

なし。

KECT29506-W

異なるデフォルト名前空間が存在するため，論理名"aa....aa"のデフォルト名前空間に名前空間接頭辞"bb....bb"を付与しました。

aa....aa：論理名

bb....bb：名前空間接頭辞

説明

異なるデフォルト名前空間の定義が存在する。または，名前空間が空の定義が存在します。

(S)

名前空間接頭辞を付与して，エクスポート処理を続行します。

(O)

なし。

KECT29507-W

マッピング定義のインポート時にエラーになります。原因= aa....aa

aa....aa：エラーが発生した原因

説明

エクスポートするマッピングに，インポート時にエラーになる定義が存在します。

(S)

メッセージを表示して，エクスポート処理を続行します。

(O)

警告メッセージを確認してください。

KECT29509-W

aa....aa: 他のファンクション，または変換先ノードの入力に定義されている定数ファンクション"bb....bb"が，ノード条件で参照されています。

aa....aa：オブジェクト名(ファンクション名，またはマッピング名):項目名

bb....bb：定数ファンクションの名前

説明

他のファンクション，または変換先ノードの入力に定義されている定数ファンクションがノード条件で参照されています。

(S)

メッセージを表示して，エクスポート処理を続行します。

(O)

警告メッセージを確認してください。

KECT29510-W

aa....aa: 同じファンクション"bb....bb"が複数個所で参照されています。

aa....aa：オブジェクト名(ファンクション名，またはマッピング名):項目名

bb....bb：ファンクションの名前

説明

同じファンクションが複数個所で参照されています。

(S)

メッセージを表示して，エクスポート処理を続行します。

(O)

警告メッセージを確認してください。

KECT91001-I

The XML schema file was created successfully. (file = aa....aa)

aa....aa：ファイル名

説明

XMLスキーマファイルを生成しました。

(S)

生成処理を終了します。

KECT91002-Q

The specified XML schema file already exists. Do you want to overwrite it? [Y/N]:

説明

指定した出力先に同一名称のファイルが存在するため，上書きするかを確認するメッセージです。

(S)

処理を続行します。

(O)

ファイルを上書きする場合は［Y］キーを，ファイルを上書きしない場合は［N］キーを押してください。

KECT91005-E

The extension of the binary-format definition file is not "fdx".

説明

指定したバイナリフォーマット定義ファイルの拡張子が「fdx」ではありません。

(S)

処理を停止します。

(O)

指定したバイナリフォーマット定義ファイルのパスを確認してください。

KECT91006-E

The specified binary-format definition file does not exist.

説明

指定したバイナリフォーマット定義ファイルが存在しません。

(S)

処理を停止します。

(O)

指定したバイナリフォーマット定義ファイルのパスを確認してください。

KECT91007-E

Validation of the binary-format definition file has not finished.

説明

指定したファイルは検証処理が完了していません。

(S)

処理を停止します。

(O)

指定したバイナリフォーマット定義ファイルの検証状態を確認してください。

KECT91008-E

The specified file cannot be read as a binary-format definition file.

説明

バイナリフォーマット定義ファイル以外のファイルを指定しています。

(S)

処理を停止します。

(O)

指定したバイナリフォーマット定義ファイルのパスを確認してください。

KECT91009-E

An error occurred during the conversion attempt. (cause = aa....aa)

aa....aa：エラーの詳細情報

説明

XSLTの変換処理中にエラーが発生しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

エラーの詳細情報を参照し，その内容に従って対処してください。

KECT91010-E

The specified parameter is invalid. (parameter = aa....aa)

aa....aa：不正なパラメタ値

説明

複数のFDXファイルを指定しているか，XSDファイル名が不正です。

(S)

処理を停止します。

(O)

パラメタを確認してください。

2.25　KECT92001〜KECT92999のメッセージ

この節では，KECT92001〜KECT92999のメッセージについて説明しています。

KECT92001-I

csctransform will now start.

説明

csctransformコマンドを開始しました。

(S)

処理を開始します。

KECT92002-I

csctransform ended normally.

説明

csctransformコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を完了します。

KECT92003-E

csctransform ended abnormally.

説明

csctransformコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

メッセージの前に出力されているエラーを参照してください。

KECT92004-E

A required option was not specified. (command argument = aa....aa)

aa....aa：必須オプションの名前

説明

必須のオプションが指定されていません。

(S)

処理を停止します。

(O)

メッセージに出力された必須オプションを指定してください。

KECT92005-E

The syntax of the command argument is invalid. (command argument = aa....aa)

aa....aa：不正なオプションの名前

説明

オプションが正しく指定されていません。

(S)

処理を停止します。

(O)

メッセージに出力されたオプションを見直してください。

KECT92006-E

A required parameter was not specified in the property file. (parameter = aa....aa)

aa....aa：必須パラメタの名前

説明

必須のパラメタがプロパティファイルに指定されていません。

(S)

処理を停止します。

(O)

メッセージに出力された必須パラメタをプロパティファイルに指定してください。

KECT92007-E

The specified format-definition file is neither an XSD file nor an FDX file.

説明

入力フォーマット定義ファイル，または出力フォーマット定義ファイルが，.xsd，.fdx以外の拡張子になっています。

(S)

処理を停止します。

(O)

入力フォーマット定義ファイル，および出力フォーマット定義ファイルの拡張子を，.xsd，または.fdxのどちらかにしてください。

KECT92008-E

Validation of the binary-format definition file has not finished.

説明

バイナリフォーマット定義ファイルの検証が完了していません。

(S)

処理を停止します。

(O)

検証が完了したバイナリフォーマット定義ファイルを指定してください。

KECT92009-E

The numbers of input parameters do not match.

説明

入力パラメタの数が不一致です。

(S)

処理を停止します。

(O)

プロパティファイルに指定する入力パラメタ（入力フォーマット定義ファイル，入力ファイル，および入力スキーマの論理名）の数を一致させてください。

KECT92010-W

An output file already existed and has been overwritten.

説明

指定した出力ファイルを上書きしました。

(S)

処理を継続します。

KECT92011-E

The output directory does not exist. (path = aa....aa)

aa....aa：出力先ディレクトリのパス

説明

出力ファイルの出力先ディレクトリが存在しません。

(S)

処理を停止します。

(O)

メッセージに出力されているディレクトリを作成してください。

KECT92012-W

The path for output of debugging information is invalid. (path = aa....aa)

aa....aa：出力先ディレクトリのパス

説明

次の要因が考えられます。

デバッグ情報の出力先ディレクトリが存在していない。

デバッグ情報の出力先を指定するパラメタに値が設定されていない。

(S)

デフォルトの出力先を使用し，処理を継続します。

(O)

デバッグ情報の出力先を正しく指定してください。

KECT92013-W

The specified parameter is invalid. (aa....aa = bb....bb)

aa....aa：パラメタ名

bb....bb：パラメタの値

説明

次の要因が考えられます。

パラメタに不正な値が指定されている。

パラメタに値が設定されていない。

(S)

デフォルト値を使用し，処理を継続します。

(O)

パラメタの値を正しく指定してください。

KECT92014-E

The path of the file specified in an option is invalid. (aa....aa = bb....bb)

aa....aa：オプション名

bb....bb：ファイルパス

説明

オプションに指定されたファイルが存在しません。

(S)

処理を停止します。

(O)

オプションに正しいファイルパスを指定してください。

KECT92015-E

The path of the file specified in the properties file is invalid. (aa....aa = bb....bb)

aa....aa：パラメタ名

bb....bb：ファイルパス

説明

パラメタに指定されたファイルが存在しません。

(S)

処理を停止します。

(O)

パラメタに正しいファイルパスを指定してください。

KECT92016-I

cscbinaryparse will now start.

説明

cscbinaryparseコマンドを開始しました。

(S)

処理を開始します。

KECT92017-I

cscbinaryparse ended normally.

説明

cscbinaryparseコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を完了します。

KECT92018-E

cscbinaryparse ended abnormally.

説明

cscbinaryparseコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

このメッセージの前に出力されているエラーを参照してください。

KECT92019-E

The specified format-definition file is not an FDX file.

説明

フォーマット定義ファイルの拡張子が.fdxではありません。

(S)

処理を停止します。

(O)

フォーマット定義ファイルの拡張子を.fdxにしてください。

KECT92020-E

A parameter in the property file is invalid. (parameter = aa....aa)

aa....aa：不正なパラメタの名前

説明

プロパティファイルのパラメタが正しく指定されていません。

(S)

処理を停止します。

(O)

メッセージに出力されたプロパティファイルのパラメタを見直してください。

KECT92021-E

An error occurred during XML validation. (kind = aa....aa, xml = bb....bb, schema = cc....cc)

aa....aa：input（入力（変換元）），またはoutput（出力（変換先））

bb....bb：XMLファイルパス

cc....cc：XML Schemaファイルパス

説明

入力ファイル，または出力ファイルがフォーマット定義ファイル（XML Schema）に従っていません。

(S)

処理を停止します。

(O)

エラーメッセージを基に,次のどちらかの対策方法を実施してください。

aa....aaがinputの場合

入力ファイル（XML），および入力フォーマット定義ファイル（XML Schema）の内容を見直してください。

aa....aaがoutputの場合

マッピング定義，および出力フォーマット定義ファイル（XML Schema）の内容を見直してください。

KECT92022-I

cscgenbinary will now start.

説明

cscgenbinaryコマンド処理を開始します。

(S)

メッセージを表示して，コマンド処理を続けます。

KECT92023-I

cscgenbinary ended normally.

説明

cscgenbinaryコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を完了します。

KECT92024-E

cscgenbinary ended abnormally.

説明

cscgenbinaryコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

このメッセージの前に出力されているエラーを参照してください。

2.26　KECT93001〜KECT93999のメッセージ

この節では，KECT93001〜KECT93999のメッセージについて説明しています。

KECT93001-I

Execution of the command will now start. (command = aa....aa)

aa....aa：コマンド名

説明

コマンド処理を開始します。

(S)

メッセージを表示して，コマンド処理を続けます。

KECT93002-I

Execution of the command ended normally. (command = aa....aa)

aa....aa：コマンド名

説明

コマンド処理を終了します。

(S)

メッセージを表示して，コマンド処理を終了します。

KECT93003-E

Execution of the command ended abnormally. (command = aa....aa)

aa....aa：コマンド名

説明

コマンド処理が異常終了しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を中止します。

(O)

メッセージの前に出力されているエラーを参照して，対処してください。

KECT93004-E

A required option was not specified. (option = aa....aa)

aa....aa：コマンドオプション

説明

必須オプションが指定されていません。

(S)

メッセージを表示して，処理を中止します。

(O)

メッセージのあとに出力される使用方法を参照して，コマンドを再度実行してください。

KECT93005-E

The command argument syntax is invalid. (option = aa....aa)

aa....aa：コマンドオプション

説明

コマンド引数の構文が不正です。

(S)

メッセージを表示して，処理を中止します。

(O)

メッセージのあとに出力される使用方法を参照して，コマンドを再度実行してください。

KECT93006-E

The file extension is invalid. (option = aa....aa, path = bb....bb)

aa....aa：コマンドオプション

bb....bb：ファイルパス

説明

ファイル拡張子が不正です。

(S)

メッセージを表示して，処理を中止します。

(O)

指定したファイルパスの拡張子に誤りがあります。指定値を見直して，コマンドを再度実行してください。

KECT93007-E

You do not have the necessary permissions or a file I/O error occurred. (path = aa....aa)

aa....aa：ファイルパス

説明

次のどちらかの要因が考えられます。

権限がない。

入出力エラーが発生した。

(S)

メッセージを表示して，処理を中止します。

(O)

指定したファイルおよびディレクトリの状態を確認して，コマンドを再度実行してください。

KECT93008-E

The specified directory does not contain any JSON files. (path = aa....aa)

aa....aa：ディレクトリパス

説明

指定したディレクトリにJSONファイルが存在しません。

(S)

メッセージを表示して，処理を中止します。

(O)

指定したディレクトリにJSONファイルを格納して，コマンドを再度実行してください。

KECT93009-E

You do not have the necessary permissions for a temporary directory or a file I/O error occurred.

説明

次のどちらかの要因が考えられます。

一時ディレクトリに対する権限がない。

入出力エラーが発生した。

(S)

メッセージを表示して，処理を中止します。

(O)

一時ディレクトリに対する権限があるかどうか，およびネットワーク環境やファイルシステムなど入出力に問題がないかどうか確認してください。

KECT93010-E

An error occurred during generation of an XML schema file.

説明

XMLスキーマファイル生成中にエラーが発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を中止します。

(O)

コマンドを再度実行してください。問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KECT93011-W

The output file already existed and was therefore overwritten. (path = aa....aa)

aa....aa：ファイルパス

説明

出力ファイルが存在していたためファイルを上書きしました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

KECT93012-I

The temporary directory was saved. (path = aa....aa)

aa....aa：ディレクトリパス

説明

一時ディレクトリが保存されました。

(S)

メッセージを表示して，処理を続行します。

KECT93013-E

aa....aa

aa....aa：JSONとXMLとを変換した際のエラー内容

説明

JSONとXMLとを変換した際にエラーが発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を中止します。

(O)

出力されるエラー内容に従って，対処してください。

KECT93014-E

An internal error occurred.

説明

内部エラーが発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を中止します。

(O)

保守員に連絡してください。

KECT93015-E

An error occurred during the conversion of the next JSON file. (path = aa....aa)

aa....aa：ファイルパス

説明

ファイルパスに出力されたJSONの変換中にエラーが発生しました。

(S)

メッセージを表示して，処理を中止します。

(O)

このメッセージの前に出力されているエラーを参照して，対処してください。

KECT93016-E

The file path is invalid. (option = aa....aa, path = bb....bb)

aa....aa：コマンドオプション

bb....bb：ファイルパス

説明

指定したファイルパスが不正です。

(S)

メッセージを表示して，処理を中止します。

(O)

指定したファイルパスが正しいかどうか確認して，コマンドを再度実行してください。

KECT93017-E

The command could not be executed because you do not have administrator privileges.

説明

管理者権限がないためコマンドを実行できません。

(S)

メッセージを表示して，処理を中止します。

(O)

管理者権限のあるユーザでコマンドを実行してください。

KECT93018-E

The command could not be executed because the value of the environment variable COSMINEXUS_HOME is invalid.

説明

COSMINEXUS_HOME環境変数の値が不正なため，コマンドを実行できません。

(S)

メッセージを表示して，処理を中止します。

(O)

COSMINEXUS_HOME環境変数の値を見直して，コマンドを再度実行してください。

2.27　KECT94001〜KECT94999のメッセージ

この節では，KECT94001〜KECT94999のメッセージについて説明しています。

KECT94001-I

cscoas2servicedefコマンドを開始します。

cscoas2servicedef will now start.

説明

cscoas2servicedefコマンドを開始します。

(S)

処理を続行します。

KECT94002-I

cscoas2servicedefコマンドが正常終了しました。

cscoas2servicedef ended normally.

説明

cscoas2servicedefコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を続行します。

KECT94003-E

cscoas2servicedefコマンドが異常終了しました。

cscoas2servicedef ended abnormally.

説明

コマンド実行中に何らかのエラーが発生しました。

(S)

コマンドを終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを確認し，エラーを特定してください。

KECT94004-E

必須オプションが指定されていません。（オプション = aa....aa）

A required option was not specified. (option = aa....aa)

aa....aa：オプション名

説明

コマンドの必須オプションが指定されていません。

(S)

コマンドを終了します。

(O)

メッセージ中に記載されているオプションを指定してください。

KECT94005-E

コマンド引数の構文が不正です。（オプション = aa....aa）

The command argument syntax is invalid. (option = aa....aa)

aa....aa：オプション名

説明

コマンド引数の指定方法に誤りがあります。

(S)

コマンドを終了します。

(O)

メッセージ中に記載されているオプションを正しく指定してください。

KECT94006-E

ファイル拡張子が不正です。（オプション = aa....aa, パス = bb....bb）

The file extension is invalid. (option = aa....aa, path = bb....bb)

aa....aa：オプション名

bb....bb：ファイルパス

説明

コマンドで対応していない拡張子のファイルが指定されています。

(S)

コマンドを終了します。

(O)

コマンドで対応している拡張子のファイルへ変更してください。

KECT94007-E

ファイルパスが不正です。（オプション = aa....aa, パス = bb....bb）

The file path is invalid. (option = aa....aa, path = bb....bb)

aa....aa：オプション名

bb....bb：ファイルパス

説明

指定したファイルパスが不正です。

(S)

コマンドを終了します。

(O)

正しいファイルパスをコマンドに指定してください。

KECT94008-E

権限がないか、I/Oエラーが発生しました。（パス = aa....aa）

You do not have the necessary permissions or a file I/O error occurred. (path = aa....aa)

aa....aa：ファイルパス

説明

ファイルに対する権限がありません。またはI/Oエラーが発生しました。

(S)

コマンドを終了します。

(O)

指定したファイルの状態を確認してください。

KECT94009-E

一時ディレクトリに対する権限がないか、I/Oエラーが発生しました。

You do not have the necessary permissions for a temporary directory or a file I/O error occurred.

説明

一時ディレクトリに対する権限がありません。またはI/Oエラーが発生しました。

(S)

コマンドを終了します。

(O)

一時ディレクトリの状態を確認してください。

KECT94010-E

XMLスキーマファイル生成中にエラーが発生しました。（パス = aa....aa）

An error occurred during generation of an XML schema file. (path = aa....aa)

aa....aa：ファイルパス

説明

XMLスキーマファイルの生成処理中に何らかのエラーが発生しました。

(S)

コマンドを終了します。

(O)

直前に出力されているメッセージを確認し，エラーを特定してください。直前のメッセージからエラーが特定できない場合は，保守員に問い合わせてください。

KECT94011-E

定義ファイル生成中にエラーが発生しました。（パス = aa....aa）

An error occurred during generation of a definition file. (path = aa....aa)

aa....aa：ファイルパス

説明

定義ファイルの生成処理中に何らかのエラーが発生しました。

(S)

コマンドを終了します。

(O)

直前に出力されているメッセージを確認し，エラーを特定してください。直前のメッセージからエラーが特定できない場合は，保守員に問い合わせてください。

KECT94012-W

出力ファイルが存在していたため上書きしました。（パス = aa....aa）

The output file already existed and was therefore overwritten. (path = aa....aa)

aa....aa：ファイルパス

説明

出力ファイルが存在していたため上書きしました。

(S)

処理を続行します。

KECT94013-I

一時ディレクトリが保存されました。（パス = aa....aa）

The temporary directory was saved. (path = aa....aa)

aa....aa：ファイルパス

説明

一時ディレクトリが保存されました。

(S)

処理を続行します。

KECT94014-W

aa....aa

aa....aa：OpenAPI仕様書を解析した際の警告内容

説明

OpenAPI仕様書の解析で警告が発生しました。

(S)

処理を継続します。

KECT94015-E

aa....aa

aa....aa：JSONとXMLとを変換した際のエラー内容

説明

JSONとXMLとを変換した際にエラーが発生しました。

(S)

コマンドを終了します。

(O)

出力されているエラーメッセージを確認し，エラーを特定してください。

KECT94016-E

OpenAPI文書の読込に失敗しました。

An attempt to read the OpenAPI Specification document failed.

説明

OpenAPI文書の読み込みに失敗しました。

(S)

コマンドを終了します。

(O)

OpenAPI文書の内容に誤りがないか確認してください。

KECT94017-E

OpenAPI文書内にHTTP受付に相当する情報が定義されていません。

The OpenAPI Specification document does not have equivalent information defined for HTTP reception.

説明

OpenAPI文書内にHTTP受付に相当する情報が定義されていません。

(S)

コマンドを終了します。

(O)

OpenAPI文書の内容に誤りがないか確認してください。

KECT94018-E

OpenAPI文書内のフィールドに指定値が不正です。（フィールド = aa....aa, 値 = bb....bb, 原因 = cc....cc)

The value specified for the field in the OpenAPI Specification document is invalid. (field = aa....aa, value = bb....bb, cause = cc....cc）

aa....aa：OpenAPIのフィールド

bb....bb：指定値

cc....cc：原因

説明

OpenAPI文書内に記述されているフィールドの指定値が誤っています。

(S)

デフォルト値を採用し，処理を継続します。

(O)

メッセージ中に記載されている原因を確認し，値を修正してください。

KECT94019-W

デフォルト値を使用します。（フィールド = aa....aa, 指定値 = bb....bb, デフォルト値 = cc....cc）

The default value is used. (field = aa....aa, specified value = bb....bb, default value = cc....cc)

aa....aa：OpenAPIのフィールド

bb....bb：指定値

cc....cc：デフォルト値

説明

OpenAPI文書内に記述されているフィールドの指定値が誤っていたため，デフォルト値が採用されました。

KECT94020-E

内部エラーが発生しました。（原因 = aa....aa）

An internal error occurred. (cause = aa....aa)

aa....aa：原因

説明

内部エラーが発生しました。

(O)

前提OSSが正しく配置されているか確認してください。または保守員に問い合わせてください。

KECT94021-E

管理者権限がないため、コマンドを実行できません。

The command cannot be executed because you do not have administrator privileges.

説明

管理者権限がありません。

(S)

コマンドを終了します。

(O)

管理者権限で実行してください。

KECT94022-E

COSMINEXUS_HOME環境変数の値が不正なため、コマンドを実行できません。

The command cannot be executed because the value of the environment variable COSMINEXUS_HOME is invalid.

説明

COSMINEXUS_HOME環境変数の値に誤りがあります。

(S)

コマンドを終了します。

(O)

COSMINEXUS_HOME環境変数に設定した値に誤りがないか確認してください。

KECT94023-E

ディレクトリの作成に失敗しました。（パス = aa....aa）

A directory creation failed. (path = aa....aa)

aa....aa：ディレクトリパス

説明

ディレクトリの作成に失敗しました。

(S)

コマンドを終了します。

(O)

メッセージ中に記載されているディレクトリパスと同名のファイルがないか，また，権限に問題がないか確認してください。

2.28　KECT95001〜KECT95999のメッセージ

この節では，KECT95001〜KECT95999のメッセージについて説明しています。

KECT95001-E

ファイル読み込み中にIOExceptionが発生しました。

An IOException occurred during reading of the file.

説明

入力ストリームの形式がProtocol Buffersのシリアライズ形式ではありません。

ファイル読み込み中にIOExceptionが発生しました。

(S)

エラーメッセージおよび発生した例外を含むDescriptorSet2XSD.GenerateXSDExceptionをthrowし，処理を終了します。

(O)

正しい形式のディスクリプタセットファイルを指定して再度実行してください。

KECT95002-E

入力ストリーム内にファイルディスクリプタが存在しません。

The input stream does not include a file descriptor.

説明

入力ストリーム内にファイルディスクリプタが存在しません。

(S)

エラーメッセージを含むDescriptorSet2XSD.GenerateXSDExceptionをthrowし，処理を終了します。

(O)

ファイルディスクリプタが存在するファイルを指定して再度実行してください。

KECT95003-E

オプションの値が不正です。(オプション = aa....aa, 値 = bb....bb)

The value of an option is invalid. (option = aa....aa, value = bb....bb)

aa....aa：オプション名

bb....bb：オプションの値

説明

オプションに不正な値を指定しました。

(S)

エラーメッセージおよび詳細情報を含むDescriptorSet2XSD.GenerateXSDExceptionをthrowし，処理を終了します。

(O)

オプションの値を確認して再度実行してください。

KECT95004-E

ディスクリプタセットファイルが存在しません。(ファイルパス = aa....aa)

The descriptor set file does not exist. (file path = aa....aa)

aa....aa：ファイルパス

説明

ディスクリプタセットファイルが存在しません。

(S)

エラーメッセージおよび詳細情報を含むDescriptorSet2XSD.GenerateXSDExceptionをthrowし，処理を終了します。

(O)

正しいディスクリプタセットファイルのパスを指定して再度実行してください。

KECT95005-E

ディスクリプタセットファイルのパスに同名のディレクトリが存在します。(ファイルパス = aa....aa)

A directory of the same name already exists in the path of the descriptor set file. (file path = aa....aa)

aa....aa：ファイルパス

説明

ディスクリプタセットファイルのパスに同名のディレクトリが存在します。

(S)

エラーメッセージおよび詳細情報を含むDescriptorSet2XSD.GenerateXSDExceptionをthrowし，処理を終了します。

(O)

正しいディスクリプタセットファイルのパスを指定して再度実行してください。

KECT95006-E

出力ディレクトリが存在しません。(ファイルパス = aa....aa)

The output directory does not exist. (file path = aa....aa)

aa....aa：ファイルパス

説明

出力ディレクトリが存在しません。

(S)

エラーメッセージおよび詳細情報を含むDescriptorSet2XSD.GenerateXSDExceptionをthrowし，処理を終了します。

(O)

出力ディレクトリを作成して再度実行してください。

KECT95007-E

出力ディレクトリのパスに同名のファイルが存在します。(ファイルパス = aa....aa)

A file of the same name already exists in the path of the output directory. (file path = aa....aa)

aa....aa：ファイルパス

説明

出力ディレクトリのパスに同名のファイルが存在します。

(S)

エラーメッセージおよび詳細情報を含むDescriptorSet2XSD.GenerateXSDExceptionをthrowし，処理を終了します。

(O)

ファイルをリネームまたは移動して再度実行してください。

KECT95008-E

指定されたサービスが存在しません。(サービス名 = aa....aa)

The specified service does not exist. (service = aa....aa)

aa....aa：サービス名

説明

ディスクリプタセットファイルにserviceNameオプションで指定したサービスが定義されていません。

(S)

エラーメッセージおよび詳細情報を含むDescriptorSet2XSD.GenerateXSDExceptionをthrowし，処理を終了します。

(O)

ディスクリプタセットファイルに定義されたサービスを指定して再度実行してください。

KECT95009-E

指定されたRPCが存在しません。(RPC名 = aa....aa)

The specified RPC does not exist. (RPC name = aa....aa)

aa....aa：RPC名

説明

ディスクリプタセットファイルにrpcNameオプションで指定したRPCが定義されていません。

(S)

エラーメッセージおよび詳細情報を含むDescriptorSet2XSD.GenerateXSDExceptionをthrowし，処理を終了します。

(O)

ディスクリプタセットファイルに定義されたRPCを指定して再度実行してください。

KECT95010-E

出力ファイルと同名のディレクトリが存在します。(ファイルパス = aa....aa)

There is a directory that has the same name the output file. (file path = aa....aa)

aa....aa：ファイルパス

説明

出力ファイルと同名のディレクトリが存在します。

(S)

エラーメッセージおよび詳細情報を含むDescriptorSet2XSD.GenerateXSDExceptionをthrowし，処理を終了します。

(O)

出力先ディレクトリが正しいか確認して再度実行してください。

KECT95011-E

ファイル出力中にIOExceptionが発生しました。

An IOException occurred during output of the file.

説明

ファイル出力中にIOExceptionが発生しました。

(S)

エラーメッセージおよび発生した例外を含むDescriptorSet2XSD.GenerateXSDExceptionをthrowし，処理を終了します。

(O)

発生した例外を確認して再度実行してください。

KECT95012-E

セキュリティ例外が発生しました。

A security exception occurred.

説明

セキュリティポリシーが原因でファイルの出力に失敗しました。

(S)

エラーメッセージおよび発生した例外を含むDescriptorSet2XSD.GenerateXSDExceptionをthrowし，処理を終了します。

(O)

サービスプラットフォームのセキュリティポリシーファイルの内容を確認して再度実行してください。

KECT95013-E

XSDファイルのパスが250バイトを超えました。(ファイルパス = aa....aa)

The path of the XSD file is longer than 250 bytes. (file path = aa....aa)

aa....aa：ファイルパス

説明

XSDファイルのパスが250バイトを超えています。

(S)

エラーメッセージおよび詳細情報を含むDescriptorSet2XSD.GenerateXSDExceptionをthrowし，処理を終了します。

(O)

ファイルパスを見直して再度実行してください。

KECT95014-E

予期しない例外を検出しました。

An unexpected exception was detected.

説明

予期しない例外を検出しました。

(S)

エラーメッセージおよび発生した例外を含むDescriptorSet2XSD.GenerateXSDExceptionをthrowし，処理を終了します。

(O)

発生した例外を確認して，保守員に連絡してください。

KECT95015-E

OutOfMemoryErrorが発生しました。

An OutOfMemoryError occurred.

説明

ファイル出力時にOutOfMemoryErrorが発生しました。

(S)

エラーメッセージおよび発生した例外を含むDescriptorSet2XSD.GenerateXSDExceptionをthrowし，処理を終了します。

(O)

必要なメモリを確保して再度実行してください。

2.29　KEOS50000〜KEOS59999のメッセージ

この節では，KEOS50000〜KEOS59999のメッセージについて説明しています。

KEOS50000-E

コマンド引数の構文が不正です。コマンド引数=[aa....aa]

The command argument syntax is invalid. (command argument = aa....aa)

aa....aa：不正な引数

説明

コマンド引数の構文が不正です。

(S)

処理を停止します。

(O)

コマンド引数を見直してください。

KEOS50001-E

環境が不正です。理由=[aa....aa]

The environment is invalid. (reason = aa....aa)

aa....aa：理由

説明

環境が不正です。

(S)

処理を停止します。

(O)

理由を基に原因を取り除き，再度実行してください。

KEOS50002-E

認証に失敗しました。ユーザ=[aa....aa]

Authentication failed. (user = aa....aa)

aa....aa：認証失敗時のユーザID

説明

HCSC-Managerによる認証に失敗しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

HCSC-ManagerへのログインユーザID，ログインパスワードを確認してください。

KEOS50003-E

認証に失敗しました。マネージャ識別名=[aa....aa] ホスト名=[bb....bb] ポート番号=[cc....cc] ユーザ=[dd....dd] 詳細情報=[ee....ee]

Authentication failed. (Cosminexus Manager name = aa....aa, host = bb....bb, port = cc....cc, user = dd....dd, details = ee....ee)

aa....aa：接続先のマネージャ識別名

bb....bb：接続先のホスト名またはIPアドレス

cc....cc：接続先のポート番号

dd....dd：認証失敗時のユーザID

ee....ee：詳細情報

説明

Managerのリモート管理機能による認証に失敗しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

Managerのリモート管理機能へのログインユーザID，ログインパスワードを確認してください。必要に応じて，cscpasswdコマンドでユーザID，パスワードを変更してください。

KEOS50004-E

接続に失敗しました。マネージャ識別名=[aa....aa] ホスト名=[bb....bb] ポート番号=[cc....cc] ユーザ=[dd....dd] 詳細情報=[ee....ee]

The connection failed. (Cosminexus Manager name = aa....aa, host = bb....bb, port = cc....cc, user = dd....dd, details = ee....ee)

aa....aa：接続先のマネージャ識別名

bb....bb：接続先のホスト名またはIPアドレス

cc....cc：接続先のポート番号

dd....dd：認証失敗時のユーザID

ee....ee：詳細情報

説明

Managerのリモート管理機能への接続に失敗しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

Managerのリモート管理機能が指定のホスト名（またはIPアドレス）:ポート番号で起動されているか確認してください。

KEOS50005-E

オブジェクト名のフォーマットが不正です。マネージャ識別名=[aa....aa] オブジェクト名=[bb....bb] 詳細情報=[cc....cc]

The format of the object name is invalid. (Cosminexus Manager name = aa....aa, object name = bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa：マネージャ識別名

bb....bb：オブジェクト名

cc....cc：詳細情報

説明

オブジェクト名のフォーマットが不正です。

(S)

処理を停止します。

(O)

cscutilコマンドのtarget引数の値（フォーマット）を確認してください。

KEOS50006-E

オブジェクトが見つかりません。マネージャ識別名=[aa....aa] オブジェクト名=[bb....bb] 詳細情報=[cc....cc]

The object was not found. (Cosminexus Manager name = aa....aa, object name = bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa：マネージャ識別名

bb....bb：オブジェクト名

cc....cc：詳細情報

説明

オブジェクトが見つかりません。

(S)

処理を停止します。

(O)

cscutilコマンドのtarget引数の値（内容）の確認，およびHCSCサーバ環境を見直してください。

KEOS50007-E

オペレーション実行中にエラーが発生しました。マネージャ識別名=[aa....aa] オブジェクト名=[bb....bb] オペレーション=[cc....cc] 詳細情報=[dd....dd]

An exception occurred during the operation. (Cosminexus Manager name = aa....aa, object name = bb....bb, operation = cc....cc, details = dd....dd)

aa....aa：マネージャ識別名

bb....bb：オブジェクト名

cc....cc：オペレーション

dd....dd：詳細情報

説明

オペレーション実行中にエラーが発生しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

詳細情報を基に原因を取り除き，再度実行してください。なお，詳細メッセージに含まれるメッセージIDが警告レベルのときは，処理が完了しているおそれがあります。詳細メッセージを見て問題が解決しない場合は，Management Serverの統合メッセージログ，およびJ2EEサーバのメッセージログを参照して，問題を解決してください。

KEOS50008-E

通信障害が発生しました。マネージャ識別名=[aa....aa] 詳細情報=[bb....bb]

A communication error occurred. (Cosminexus Manager name = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：マネージャ識別名

bb....bb：詳細情報

説明

通信障害が発生しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

ネットワークを見直し，再度実行してください。

KEOS50009-E

ファイルのアクセスに失敗しました。詳細情報=[aa....aa]

File access failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

ファイルのアクセスに失敗しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

詳細情報を基に原因を取り除き，再度実行してください。

KEOS50010-E

XMLファイルの読み込みに失敗しました。詳細情報=[aa....aa]

An attempt to read an XML file has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

リポジトリまたはユーザ定義の読み込みに失敗しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

詳細情報を基に原因を取り除き，再度実行してください。

KEOS50011-E

XMLファイルの書き込みに失敗しました。詳細情報=[aa....aa]

An attempt to write an XML file has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

リポジトリまたはユーザ定義の書き込みに失敗しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

詳細情報を基に原因を取り除き，再度実行してください。

KEOS50012-E

情報が見つかりませんでした。識別名=[aa....aa]

The information was not found. (id = aa....aa)

aa....aa：識別名

説明

リポジトリまたはユーザ定義から指定された識別名に対応する情報が見つかりませんでした。

(S)

処理を停止します。

(O)

識別名を基にコマンド引数内容または引数定義内容を見直し，再度実行してください。

KEOS50013-E

リポジトリのインポート途中でエラーが発生しました。

An error occurred while importing the repository.

説明

リポジトリのインポート途中でエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

リポジトリルートに指定したパスが長過ぎないか見直してください。

コマンド，画面で行っている処理をすべて停止してください。例外ログを参照し，エラーの要因を取り除いてください。そのあと，システム管理者に連絡してください。

KEOS50014-E

環境が不正です。

The environment is invalid.

説明

環境が不正です。

(S)

処理を停止します。

(O)

考えられる要因と対処を次に示します。

環境変数COSMINEXUS_HOMEが見つからない

正規の方法でサービスプラットフォームをインストールし，環境変数を見直してください。

管理者権限以外のユーザでコマンドを実行した

管理者権限のユーザでコマンドを実行してください。

KEOS50015-E

オペレーションが見つかりません。マネージャ識別名=[aa....aa] オブジェクト名=[bb....bb] オペレーション=[cc....cc] 詳細情報=[dd....dd]

An operation was not found. (Cosminexus Manager name = aa....aa, object name = bb....bb, operation = cc....cc, details = dd....dd)

aa....aa：マネージャ識別名

bb....bb：オブジェクト名

cc....cc：オペレーション

dd....dd：詳細情報

説明

オペレーションが見つかりません。

(S)

処理を停止します。

(O)

cscutilコマンドのoperation引数の値（内容）を確認してください。

KEOS50016-E

排他資源の取得に失敗しました。排他資源は使用中です。

An attempt to acquire a lock resource has failed. The lock resource is being used.

説明

他プロセスで排他資源を使用中です。

(S)

処理を停止します。

(O)

排他資源を使用中のプロセスが終了したら再度実行してください。

KEOS50017-E

指定したZIPファイル名が不正です。ファイル名=[aa....aa]

The specified ZIP file name is invalid. (file name = aa....aa)

aa....aa：ZIPファイル名

説明

指定したZIPファイル名が不正です。

(S)

処理を停止します。

(O)

-importオプションや-exportオプションに指定したオプション値を確認してください。

KEOS50018-E

コンポーネントのステータスが不正です。HCSCサーバ名=[aa....aa] コンポーネント種別=[bb....bb] コンポーネント名=[cc....cc] 期待しているステータス=[dd....dd] ステータス=[ee....ee]

The component status is invalid. (HCSC-Server name = aa....aa, component type = bb....bb, component name = cc....cc, expected status = dd....dd, current status = ee....ee)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：コンポーネント種別

bp：ビジネスプロセス

urcptn：ユーザ定義受付

adapter：サービスアダプタ

cc....cc：サービスIDまたは受付ID

dd....dd：コンポーネントの期待しているステータス

ee....ee：コンポーネントの現状のステータス

deployed：デプロイ状態

active：起動状態

inactive：停止状態

deleted：未配備状態

説明

コンポーネントのステータスが不正です。

(S)

処理を停止します。

(O)

コンポーネントのステータスを一致させてから再度実行してください。

KEOS50019-I

HCSCサーバへ通信しコンポーネントの配備を開始します。HCSCサーバ名=[aa....aa] コンポーネント種別=[bb....bb] コンポーネント名=[cc....cc]

Communication with the HCSC-Server, for component deployment, will now start. (HCSC-Server name = aa....aa, component type = bb....bb, component name = cc....cc)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：配備するコンポーネント種別

bp：ビジネスプロセス

urcptn：ユーザ定義受付

adapter：サービスアダプタ

cc....cc：配備するコンポーネントのサービスIDまたは受付ID

説明

コンポーネントを配備します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50020-I

HCSCサーバへのコンポーネントの配備が終了しました。

Component distribution to HCSC-Server has ended.

説明

コンポーネントを配備しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50021-I

HCSCサーバへ通信しコンポーネントの削除を開始します。HCSCサーバ名=[aa....aa] コンポーネント種別=[bb....bb] コンポーネント名=[cc....cc]

Communication with the HCSC-Server, for component deletion, will now start. (HCSC-Server name = aa....aa, component type = bb....bb, component name = cc....cc)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：削除するコンポーネント種別

bp：ビジネスプロセス

urcptn：ユーザ定義受付

adapter：サービスアダプタ

cc....cc：削除するサービスIDまたは受付ID

説明

コンポーネントを削除します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50022-I

HCSCサーバからのコンポーネントの削除が終了しました。

Communication with the HCSC-Server and component deletion have ended.

説明

コンポーネントを削除しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50023-I

コンポーネントのステータスチェックが開始されました。 HCSCサーバ名=[aa....aa] コンポーネント種別=[bb....bb] コンポーネント名=[cc....cc] ステータス=[dd....dd]

Checking of the component status has started. (HCSC-Server name = aa....aa, component type = bb....bb, component name = cc....cc, component status = dd....dd)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：コンポーネント種別

bp：ビジネスプロセス

urcptn：ユーザ定義受付

adapter：サービスアダプタ

cc....cc：サービスIDまたは受付ID

dd....dd：コンポーネントの期待しているステータス

deployed：デプロイ状態

active：起動状態

inactive：停止状態

deleted：未配備状態

説明

指定したコンポーネントのステータスを確認します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50024-I

コンポーネントのステータスチェックが終了しました。

Checking of the component status ended.

説明

指定したコンポーネントのステータスを確認しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50025-W

すでに連携アンセットアップされています。連携元HCSCサーバ名=[aa....aa] 連携先クラスタ名=[bb....bb]

Linkage unsetup has already been performed. (name of HCSC-Server at linkage source = aa....aa, name of cluster at linkage destination = bb....bb)

aa....aa：連携元HCSCサーバ名

bb....bb：連携先クラスタ名

説明

すでに連携がアンセットアップされています。

(S)

処理を終了します。

(O)

指定したHCSCサーバ名，クラスタ名を確認してください。また，連携セットアップが正常終了したかどうか確認してください。

KEOS50026-E

プロパティファイルの定義値の検証でエラーが発生しました。 キー名称=[aa....aa] 指定値=[bb....bb] エラー種別=[cc....cc]

An error occurred while checking defined values in the property file. (key name = aa....aa, value = bb....bb, error type = cc....cc)

aa....aa：キー名称

bb....bb：指定された値

cc....cc：エラー種別

NO_KEY：必須プロパティが指定されていません。

BAD_KEY：不正なキーが指定されています。

INVALID_VALUE：キー値が不正です。

説明

プロパティファイルの定義値の検証でエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

仕様を確認し，再度実行してください。

KEOS50027-E

リポジトリのバージョンが不正です。詳細情報=[aa....aa]

The version of the repository is invalid. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

リポジトリのバージョンが不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

引数にリポジトリを指定した場合，そのリポジトリが正しいかどうかを確認してください。

上書きインストールでサービスプラットフォームをバージョンアップした場合，リポジトリの情報が古いバージョンのままとなっているため，リポジトリを更新してください。リポジトリを更新する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「付録G　旧バージョンからの移行」を参照してください。

上記に該当しない場合，HCSC-Manager環境のバックアップファイルを利用し，cscenvrestoreコマンドを実行して環境を復元してください。cscenvrestoreコマンドの詳細は，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「cscenvrestore（HCSC-Manager環境のリストア）」を参照してください。

KEOS50028-I

HCSCサーバがセットアップされているか確認します。 HCSCサーバ名=[aa....aa]

The program will now confirm that the HCSC-Server is set up. (HCSC-Server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバがセットアップされているか確認します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50029-I

HCSCサーバがセットアップされていることを確認しました。

The program has confirmed that the HCSC-Server is set up.

説明

HCSCサーバがセットアップされていることを確認しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50030-I

HCSCサーバ状態取得のためにHCSCサーバに通信を行います。サーバ名=[aa....aa]

Communication with the HCSC-Server, to acquire the HCSC-Server status, will now start. (HCSC-Server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバ状態取得のためにHCSCサーバと通信を行います。

(S)

処理を続行します。

KEOS50031-I

HCSCサーバに通信を行い，HCSCサーバの情報取得が完了しました。

Communication with the HCSC-Server and acquisition of the HCSC-Server information are complete.

説明

HCSCサーバと通信を行い，HCSCサーバの情報取得が完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50032-E

指定されたコンポーネントは連携しているシステムですでに配備されています。コンポーネント名称=[aa....aa] HCSCサーバ名=[bb....bb]

The component is already deployed in connected system. (component name = aa....aa, HCSC-Server name = bb....bb)

aa....aa：サービスIDまたは受付ID

bb....bb：HCSCサーバ名

説明

指定されたコンポーネントは連携しているシステムですでに配備されています。

(S)

処理を終了します。

(O)

連携アンセットアップを行うか，コンポーネントを削除して再度実行してください。

KEOS50033-E

ZIPファイルの形式が不正です。詳細情報=[aa....aa]

The ZIP file format is invalid. (details = aa....aa)

aa....aa：指定したZipファイル名

説明

指定したZIPファイルが不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

正しいHCSC-Manager環境バックアップファイルを指定してください。

KEOS50034-E

リポジトリにクラスタが見つかりません。 クラスタ名=[aa....aa]

The cluster was not found in the repository. (cluster name = aa....aa)

aa....aa：見つからないクラスタ名

説明

リポジトリにクラスタが見つかりません。

(S)

処理を終了します。

(O)

指定したクラスタ名が正しいかどうか確認してください。また，セットアップコマンドが正常終了しているかどうか確認してください。

KEOS50035-I

HCSCサーバの状態を確認します。 HCSCサーバ名=[aa....aa] ステータス=[bb....bb]

The program is checking the HCSC-Server status. (HCSC-Server name = aa....aa, status = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：期待しているステータス

active：起動状態

inactive：停止状態

starting：起動処理中

startfailed：起動失敗状態

stopping：停止処理中

stopfailed：停止失敗状態

説明

HCSCサーバのステータスを確認します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50036-I

HCSCサーバの状態を確認しました。

The HCSC-Server status has been checked.

説明

HCSCサーバのステータスを確認しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50037-E

HCSCサーバの状態が不正です。 HCSCサーバ名=[aa....aa] 期待しているステータス=[bb....bb] ステータス=[cc....cc]

The HCSC-Server status is invalid. (HCSC-Server name = aa....aa, expected status = bb....bb, current status = cc....cc)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：コンポーネントの期待しているステータス

cc....cc：HCSCサーバの現状のステータス

active：起動状態

inactive：停止状態

starting：起動処理中

startfailed：起動失敗状態

stopping：停止処理中

stopfailed：停止失敗状態

説明

HCSCサーバのステータスが不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

HCSCサーバのステータスを一致させてください。

KEOS50038-I

HCSCサーバのアンセットアップを開始します。 HCSCサーバ名=[aa....aa]

Unsetup of the HCSC-Server will now start. (HCSC-Server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバをアンセットアップします。

(S)

処理を続行します。

KEOS50039-I

HCSCサーバのアンセットアップに成功しました。

Unsetup of the HCSC-Server was successful.

説明

HCSCサーバのアンセットアップが完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50040-I

HCSC-Managerへのログイン処理を開始します。

Logging in to HCSC-Manager will now start.

説明

HCSC-Managerへのログイン処理を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50041-I

HCSC-Managerへのログイン処理が完了しました。

The user has logged in to HCSC-Manager.

説明

HCSC-Managerへのログイン処理が完了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS50042-E

リポジトリにHCSCサーバが見つかりません。 HCSCサーバ名=[aa....aa]

An HCSC-Server was not found in the repository. (HCSC-Server name = aa....aa)

aa....aa：見つからないHCSCサーバ名

説明

リポジトリにHCSCサーバが見つかりません。

(S)

処理を終了します。

(O)

指定したHCSCサーバ名が正しいかどうか確認してください。またセットアップコマンドが正常終了しているか確認してください。

KEOS50043-I

HCSCサーバのセットアップを開始します。 クラスタ名称=[aa....aa] HCSCサーバ名=[bb....bb] 初期セットアップ=[cc....cc]

Setup of the HCSC-Server will now start. (cluster name = aa....aa, HCSC-Server name = bb....bb, initial setup = cc....cc)

aa....aa：クラスタ名

bb....bb：HCSCサーバ名

cc....cc：初期セットアップを判別するフラグ

true：初期セットアップ

false：追加セットアップ

説明

HCSCサーバをセットアップします。

(S)

処理を続行します。

KEOS50044-I

HCSCサーバのセットアップに成功しました。

Setup of the HCSC-Server was successful.

説明

HCSCサーバのセットアップが完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50045-I

システム構成定義ファイルの読み込みを開始します。

Loading of the system configuration definition file will now start.

説明

リポジトリの読み込みを実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50046-I

システム構成定義ファイルの読み込みに成功しました。

Loading of the system configuration definition file was successful.

説明

リポジトリの読み込みが完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50047-E

システム構成定義ファイルが見つかりません。

The system configuration definition file was not found.

説明

システム構成定義ファイルが見つかりません。

(S)

処理を終了します。

(O)

セットアップコマンドが正常終了しているかどうか確認してください。

KEOS50048-I

プロセス間排他を実行します。種別=[aa....aa]

An inter-process lock will now be executed. (type = aa....aa)

aa....aa：排他の種類

EXCLUSIVE：排他ロック

SHARED：共有ロック

説明

プロセス間排他を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50049-I

プロセス間排他に成功しました。

The inter-process lock was successful.

説明

プロセス間排他を正常に実行しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50050-I

プロセス間排他を解除します。

The inter-process lock was released.

説明

プロセス間排他を解除します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50051-I

プロセス間排他の解除に成功しました。

The inter-process lock was successfully released.

説明

プロセス間排他解除が正常に完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50052-I

リポジトリのバックアップを開始します。

The repository will now be backed up.

説明

リポジトリのバックアップを実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50053-I

リポジトリのバックアップに成功しました。

The repository was successfully backed up.

説明

リポジトリのバックアップが完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50054-I

リポジトリの書き込みを開始します。

Writing of repository information will now start.

説明

リポジトリの書き込みを実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50055-I

リポジトリの書き込みに成功しました。

Writing of repository information was successful.

説明

リポジトリの書き込みが完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50056-E

ファイルのバックアップに失敗しました。

File backup failed.

説明

ファイルのバックアップに失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

cscsvunsetupコマンドを実行した場合

エラーの原因を調査し，対策してください。対策後に，-ignoreオプションを付与して再度コマンドを実行してください。

cscsvunsetupコマンド以外を実行した場合

エラーの要因を調査し，対策してください。対策後に，再度コマンドを実行してください。

KEOS50057-I

コンポーネントの情報取得のためにHCSCサーバに通信を行います。サーバ名=[aa....aa] 種別=[bb....bb]

Communication with the HCSC-Server, to acquire component information, will now start. (HCSC-Server name = aa....aa, component type = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：情報取得するコンポーネント種別

bp：ビジネスプロセス

urcptn：ユーザ定義受付

adapter：サービスアダプタ

説明

コンポーネントの情報取得のためにHCSCサーバと通信を行います。

(S)

処理を続行します。

KEOS50058-I

HCSCサーバに通信を行い，コンポーネントの情報取得が完了しました。

Communication with the HCSC-Server and acquisition of component information are complete.

説明

HCSCサーバと通信を行い，コンポーネントの情報取得が完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50059-E

リポジトリ情報にコンポーネントが見つかりません。クラスタ名=[aa....aa] 名称=[bb....bb]

The component was not found in the repository information. (cluster name = aa....aa, component name = bb....bb)

aa....aa：クラスタ名

bb....bb：サービスIDまたは受付ID

説明

リポジトリ情報からコンポーネント情報を取得できません。

(S)

処理を停止します。

(O)

クラスタ名，サービスIDまたは受付IDを確認し，再度実行してください。

KEOS50062-I

ユーザ情報を変更します。変更対象=[aa....aa]

User information will now be changed. (target = aa....aa)

aa....aa：対象

HCSC-Manager：HCSC-Manager

Cosminexus Manager：Management Server

HCSC-Server：HCSCサーバ

説明

ユーザ情報を変更します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50063-I

ユーザ情報を変更しました。変更対象=[aa....aa]

User information has been changed. (target = aa....aa)

aa....aa：対象

HCSC-Manager：HCSC-Manager

Cosminexus Manager：Management Server

HCSC-Server：HCSCサーバ

説明

ユーザ情報を変更しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50064-I

リポジトリ情報からコンポーネント情報を取得します。サーバ名=[aa....aa] 名称=[bb....bb]

Component information will now be acquired from the repository. (HCSC-Server name = aa....aa, component name = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：サービスIDまたは受付ID

説明

リポジトリ情報からコンポーネント情報を取得します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50065-I

リポジトリ情報からコンポーネント情報を取得しました。

Component information has been acquired from the repository.

説明

リポジトリ情報からコンポーネント情報を取得しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50066-E

リポジトリ情報にコンポーネントが見つかりません。サーバ名=[aa....aa] 名称=[bb....bb]

The component was not found in the repository. (HCSC-Server name = aa....aa, component name = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：サービスIDまたは受付ID

説明

リポジトリ情報からコンポーネント情報を取得できません。

(S)

処理を停止します。

(O)

HCSCサーバ名，サービスIDまたは受付IDを確認し，再度実行してください。

KEOS50067-E

再実行したプロセスインスタンスからの，応答電文のファイル出力に失敗しました。出力先ディレクトリ=[aa....aa] 出力ファイル名=[bb....bb] 出力エンコード=[cc....cc]

Failed in the file output of the response from the process re-executed. (output directory = aa....aa, output file name = bb....bb, output encoding = cc....cc)

aa....aa：出力先ディレクトリ

bb....bb：出力ファイル名

cc....cc：出力エンコーディング

説明

再実行したプロセスインスタンスからの，応答電文のファイル出力に失敗しました。

(S)

出力処理を終了します。

(O)

存在するディレクトリ，エンコードを指定しているか確認してください。

KEOS50068-I

再実行したプロセスインスタンスからの応答電文は存在しません。BP定義名=[aa....aa] プロセスインスタンスID=[bb....bb]

A response telegram from the re-executed process instance does not exist. (business process definition name = aa....aa, process instance ID = bb....bb)

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：プロセスインスタンスID

説明

再実行したプロセスインスタンスからの応答電文は存在しませんでした。

(S)

再実行処理を続行します。

KEOS50069-I

再実行したプロセスインスタンスからの応答電文をファイル出力しました。出力先ディレクトリ=[aa....aa] 出力ファイル名=[bb....bb] 出力エンコード=[cc....cc]

A response telegram from the re-executed process instance was output normally. (output directory = aa....aa, output file name = bb....bb, output encoding = cc....cc)

aa....aa：出力先ディレクトリ

bb....bb：出力ファイル名

cc....cc：出力エンコーディング

説明

再実行したプロセスインスタンスからの応答電文をファイルに出力しました。

(S)

再実行処理を続行します。

KEOS50070-I

HCSCサーバに通信し連携のセットアップ処理を行います。連携元HCSCサーバ名=[aa....aa] 連携先クラスタ名=[bb....bb]

Communication with the HCSC-Server, to set up linkage, will now start. (HCSC-Server name = aa....aa, connect cluster name = bb....bb)

aa....aa：連携元HCSCサーバ名

bb....bb：連携先クラスタ名

説明

HCSCサーバと通信を行い，HCSCサーバ間連携のセットアップ処理を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50071-I

HCSCサーバに通信しHCSCサーバ間連携のセットアップが正常終了しました。

Communication with the HCSC-Server and setup of linkage between HCSC-Servers ended normally.

説明

HCSCサーバと通信を行い，HCSCサーバ間連携のセットアップが正常終了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50072-I

SOAPフォルト情報を取得しました。BP定義名=[aa....aa] プロセスインスタンスID=[bb....bb] フォルトコード=[cc....cc] フォルト文字列=[dd....dd] フォルト生成者=[ee....ee]

SOAP Fault information has been acquired. (business process definition name = aa....aa, process instance ID = bb....bb, FaultCode = cc....cc, FaultString = dd....dd, FaultActor = ee....ee)

aa....aa：ビジネスプロセス定義名

bb....bb：プロセスインスタンスID

cc....cc：フォルトコード

dd....dd：フォルト文字列

ee....ee：フォルト生成者

説明

再実行中にSOAP Faultが発生し，その詳細情報を取得しました。

(S)

再実行処理を続行します。

KEOS50073-E

サービス情報の読み込み中にエラーが発生しました。

An error occurred while the service information was being read.

説明

サービス情報の読み込み中にエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージログでエラーの要因を調査し，対策してください。対策後に再度コマンドを実行してください。

KEOS50074-I

HCSCサーバに通信しHCSCサーバ間連携のアンセットアップ処理を行います。連携元HCSCサーバ名=[aa....aa] 連携先クラスタ名=[bb....bb]

Communication with the HCSC-Server, for unsetup of the linked inter-HCSC-Server, will now start. (name of HCSC-Server at linkage source = aa....aa, name of cluster at linkage destination = bb....bb)

aa....aa：連携元HCSCサーバ名

bb....bb：連携先クラスタ名

説明

HCSCサーバと通信を行い，HCSCサーバ間連携のアンセットアップ処理を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50075-I

HCSCサーバに通信しHCSCサーバ間連携のアンセットアップが正常終了しました。

Communication with the HCSC-Server and unsetup of linkage between HCSC-Servers ended normally.

説明

HCSCサーバと通信を行い，HCSCサーバ間連携のアンセットアップが正常終了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50076-E

リポジトリ情報にアクセスできません。

Repository information cannot be accessed.

説明

リポジトリ情報にアクセスできません。

(S)

処理を中断します。

(O)

リポジトリルートへのパスが正しいかどうか確認してください。また，HCSCサーバがセットアップされているか確認してください。

KEOS50077-E

指定したZIPファイルが不正です。ファイル名=[aa....aa]

The specified zip file is invalid. (file name = aa....aa)

aa....aa：ZIPファイル名

説明

指定したZIPファイルが不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

指定したZIPファイルが存在しているかどうか，ファイルであるかどうか，読み込みできるかどうかを確認し，再度実行してください。

KEOS50079-I

ユーザ情報のバックアップを開始します。

User information will now be backed up.

説明

ユーザ情報のバックアップを開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50080-I

ユーザ情報のバックアップが完了しました。

The backup of user information is complete.

説明

ユーザ情報のバックアップが完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50081-I

ユーザ情報の書き込みを開始します。

Writing of user information will now start.

説明

ユーザ情報の書き込みを開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50082-I

ユーザ情報の書き込みが完了しました。

Writing of user information is complete.

説明

ユーザ情報の書き込みが完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50083-I

Cosminexus Managerとのコネクション確立を開始します。接続先ホスト= aa....aa: bb....bb

A connection with Cosminexus Manager will now be established. (host to be connected = aa....aa:bb....bb)

aa....aa：接続するホストのIPアドレス

bb....bb：接続するホストのポート番号

説明

Managerとのコネクション確立を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50084-I

Cosminexus Managerとのコネクション確立が完了しました。

A connection with Cosminexus Manager has been established.

説明

Managerとのコネクション確立が完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50085-I

ZIPファイルからリポジトリ情報の読み込みを開始します。ファイル名=[aa....aa]

Repository information will now be loaded from the zip file. (file name = aa....aa)

aa....aa：ZIPファイル名

説明

ZIPファイルからリポジトリ情報の読み込みを開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50086-I

ZIPファイルからのリポジトリ情報の読み込みが正常に完了しました。

Loading of repository information from the zip file is complete.

説明

ZIPファイルからのリポジトリ情報の読み込みが正常に完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50087-I

アカウント認証を開始します。user=[aa....aa]

Account check is started. (user = aa....aa)

aa....aa：ログインするユーザID

説明

アカウント認証を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50088-I

アカウント認証に成功しました。

Account check was finished normally.

説明

アカウント認証に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50089-I

HCSC-Managerからのログアウト処理を開始します。user=[aa....aa]

The user is logging out from HCSC-Manager. (user = aa....aa)

aa....aa：ログアウトするユーザID

説明

HCSC-Managerからのログアウト処理を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50090-I

HCSC-Managerからのログアウト処理が完了しました。

The user has logged out from HCSC-Manager.

説明

HCSC-Managerからのログアウト処理が完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50091-E

ユーザ情報から指定された情報が見つかりません。種別=[aa....aa] 名称=[bb....bb]

The specified user information was not found. (type = aa....aa, name = bb....bb)

aa....aa：種別

Cosminexus Manager：Manager情報

HCSC-Server：HCSCサーバ情報

bb....bb：見つからなかった情報名

説明

ユーザ情報から指定された名称が見つかりません。

(S)

処理を中断します。

(O)

指定した名称が正しいか確認してください。指定した名称が正しい場合，HCSCサーバのセットアップが正常終了しているか確認してください。

KEOS50092-E

同一クラスタ内であるため，連携情報を追加できません。連携元HCSCサーバ名=[aa....aa] 連携先クラスタ名=[bb....bb]

The linkage information cannot be added because it is within the same cluster. (name of HCSC-Server at linkage source = aa....aa, name of cluster at linkage destination = bb....bb)

aa....aa：連携元HCSCサーバ名

bb....bb：連携先クラスタ名

説明

同一クラスタ内であるため，連携情報を追加できません。

(S)

処理を中断します。

(O)

指定した名称が正しいか確認してください。

KEOS50093-I

クラスタがセットアップされているかどうか確認します。名称=[aa....aa]

The program is checking whether the cluster is set up. (cluster name = aa....aa)

aa....aa：クラスタ名

説明

クラスタがセットアップされているかどうか確認します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50094-I

クラスタがセットアップされているかどうか確認しました。

The program is checking whether cluster has been set up.

説明

クラスタがセットアップされているかどうか確認しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50095-E

クラスタがリポジトリに存在しません。名称=[aa....aa]

A cluster does not exist in the repository. (cluster name = aa....aa)

aa....aa：クラスタ名

説明

クラスタがリポジトリに存在しません。

(S)

処理を中断します。

(O)

指定した名称が正しいか確認してください。指定した名称が正しい場合，HCSCサーバのセットアップが正常終了しているか確認してください。

KEOS50096-E

接続タイムアウトが発生しました。マネージャ識別名=[aa....aa] ホスト名=[bb....bb] ポート番号=[cc....cc] ユーザ=[dd....dd] 詳細情報=[ee....ee]

A connection timeout occurred. (Cosminexus Manager name = aa....aa, host = bb....bb, port = cc....cc, user = dd....dd, details = ee....ee)

aa....aa：接続先のマネージャ識別名

bb....bb：接続先のホスト名またはIPアドレス

cc....cc：接続先のポート番号

dd....dd：ユーザID

ee....ee：詳細情報

説明

接続タイムアウトが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ネットワークを見直し，再度実行してください。

KEOS50097-E

読み込みタイムアウトが発生しました。マネージャ識別名=[aa....aa] 詳細=[bb....bb]

A read timeout occurred. (Cosminexus Manager name = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：接続先のマネージャ識別名

bb....bb：詳細情報

説明

読み込みタイムアウトが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ネットワークと通信タイムアウト定義（[cscmng.properties]cscmng.manager.<マネージャ識別名>.timeout）を見直し，再度実行してください。

KEOS50098-E

コンポーネント名称が重複しています。コンポーネント名称=[aa....aa] クラスタ名称=[bb....bb] クラスタ名称=[cc....cc]

A component name is duplicated. (component name = aa....aa, cluster name = bb....bb, cluster name = cc....cc)

aa....aa：サービスIDまたは受付ID

bb....bb：クラスタ名

cc....cc：クラスタ名

説明

コンポーネントが重複しています。

(S)

処理を中断します。

(O)

重複しているコンポーネントを削除してください。または，連携サービスをアンセットアップしてください。

KEOS50099-I

指定した連携情報のステータスを確認します。サーバ名称=[aa....aa] 連携先クラスタ名=[bb....bb] 期待しているステータス=[cc....cc]

The status of the specified linkage information will now be checked. (HCSC-Server name = aa....aa, name of the cluster at the connection destination = bb....bb, status = cc....cc)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：連携先クラスタ名

cc....cc：期待しているステータス

CONNECT：接続状態

ONLINE：連携開始状態

OFFLINE：連携停止状態

ONLINE_WAIT：連携開始要求の応答待ち状態

OFFLINE_WAIT：連携終了要求の応答待ち状態

IO_ERROR：連携開始時障害時の終了応答待ち状態

SERVICE_STOP：連携閉塞状態

DISCONNECT：切断状態

説明

指定した連携情報のステータスを確認します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50100-I

指定した連携情報のステータスを確認しました。

The status of the specified linkage information has been checked.

説明

指定した連携情報のステータスを確認しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50101-E

連携情報のステータスが不正です。サーバ名称=[aa....aa] 連携先クラスタ名称=[bb....bb] ステータス=[cc....cc] ステータス=[dd....dd]

The linkage information status is invalid. (HCSC-Server name = aa....aa, name of the connection destination cluster = bb....bb, expected status = cc....cc, current status = dd....dd)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：連携先クラスタ名

cc....cc：連携情報の予期しているステータス

dd....dd：連携情報の現在のステータス

CONNECT：接続状態

ONLINE：連携開始状態

OFFLINE：連携停止状態

ONLINE_WAIT：連携開始要求の応答待ち状態

OFFLINE_WAIT：連携終了要求の応答待ち状態

IO_ERROR：連携開始時障害時の終了応答待ち状態

SERVICE_STOP：連携閉塞状態

DISCONNECT：切断状態

説明

連携情報のステータスが不正です。

(S)

処理を停止します。

(O)

連携情報のステータスを一致させてから再度実行してください。

KEOS50102-E

セットアップ情報が不正です。

The setup information is invalid.

説明

セットアップ情報が不正です。

(S)

処理を停止します。

(O)

直前に実施したセットアップ，アンセットアップ，配備，削除コマンドが正常終了しているかどうか確認してください。

KEOS50103-E

セットアップ情報のロードでエラーが発生しました。詳細情報=[aa....aa]

An error occurred during loading of setup information. (details = aa....aa)

aa....aa：エラーの詳細情報

説明

セットアップ情報のロードでエラーが発生しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

エラーの詳細情報を参照して対策を行い，再度実行してください。

KEOS50104-E

セットアップ情報の更新でエラーが発生しました。詳細情報=[aa....aa]

An error occurred during updating of setup information. (details = aa....aa)

aa....aa：エラーの詳細情報

説明

セットアップ情報の更新でエラーが発生しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

実行環境とのアンマッチが発生しているおそれがあります。HCSC-Managerの処理をすべて停止し，保守員に連絡してください。

KEOS50105-I

セットアップ情報のバックアップを行います。

Setup information will now be backed up.

説明

セットアップ情報のバックアップを実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50106-I

セットアップ情報のバックアップが完了しました。

The backup of setup information is complete.

説明

セットアップ情報のバックアップが完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50107-I

セットアップ情報の書き込みを行います。

Writing of setup information will now start.

説明

リポジトリの書き込みを実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50108-I

セットアップ情報の書き込みが完了しました。

Writing of setup information is complete.

説明

リポジトリの書き込みが完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50109-E

クラスタがセットアップ情報に存在しません。名称=[aa....aa]

A cluster does not exist in the setup information. (cluster name = aa....aa)

aa....aa：クラスタ名

説明

クラスタがセットアップ情報に存在しません。

(S)

処理を停止します。

(O)

指定した名称が正しいか確認してください。指定した名称が正しい場合，HCSCサーバのセットアップが正常終了しているか確認してください。

KEOS50110-E

HCSCサーバがセットアップ情報に存在しません。サーバ名=[aa....aa]

An HCSC-Server does not exist in the setup information. (HCSC-Server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバがセットアップ情報に存在しません。

(S)

処理を停止します。

(O)

指定した名称が正しいか確認してください。指定した名称が正しい場合，HCSCサーバのセットアップが正常終了しているか確認してください。

KEOS50111-E

リポジトリインポート実行時にリポジトリが存在しません。

The repository did not exist when the repository import operation was executed.

説明

インポートを実行するときにリポジトリが存在しません。

(S)

処理を停止します。

(O)

セットアップを実施してリポジトリ作成してから実行してください。

KEOS50112-I

ユーザ情報を読み込みます。

User information will now be loaded.

説明

ユーザ情報を読み込みます。

(S)

処理を続行します。

KEOS50113-I

ユーザ情報の読み込みを完了しました。

Loading of user information is complete.

説明

ユーザ定義の読み込みが完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50114-E

リポジトリインポート時のバックアップに失敗しました。詳細情報=[aa....aa]

Backup failed during import of the repository. (details = aa....aa)

aa....aa：エラーの詳細情報

説明

リポジトリインポート時のバックアップに失敗しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

エラーの要因を調査し，対策してください。対策後に再度コマンドを実行してください。エラーの要因として主に次が考えられます。

ディレクトリのパーミッションが存在しない

ディレクトリ階層が深い

KEOS50115-E

HCSCサーバ構築定義ファイルの検証でエラーが発生しました。 HCSCサーバ構築定義ファイル名=[aa....aa]

An error occurred during checking of the HCSC-Server configuration definition file. (file name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ構築定義ファイル名

説明

HCSCサーバ構築定義ファイルの検証でエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

KEOS52142-Eメッセージを参照し，対策してください。

KEOS50116-I

HCSCサーバへ通信しランタイム定義の設定処理を開始します。 HCSCサーバ名=[aa....aa] HCSCサーバランタイム定義ファイル名=[bb....bb]

Communication with the HCSC-Server, to set the HCSC-Server runtime definition, will now start. (HCSC-Server name = aa....aa, HCSC-Server runtime definition file name = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：HCSCサーバランタイム定義ファイル名

説明

HCSCサーバのランタイム定義の設定処理を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50117-I

ランタイム定義の設定処理を終了します。 HCSCサーバ名=[aa....aa]

Setup of the runtime definition has ended. (HCSC-Server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバのランタイム定義の設定処理を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50118-I

HCSCサーバへ通信しランタイム定義の取得処理を開始します。 HCSCサーバ名=[aa....aa]

Communication with the HCSC-Server, to acquire the HCSC-Server runtime definition, will now start. (HCSC-Server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバのランタイム定義の取得処理を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50119-I

ランタイム定義の取得処理を終了します。 HCSCサーバ名=[aa....aa]

Acquisition of the runtime definition has ended. (HCSC-Server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバのランタイム定義の取得処理を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50120-E

リポジトリ情報が見つかりません。詳細情報=[aa....aa]

Repository information was not found. (details = aa....aa)

aa....aa：見つからない情報

説明

リポジトリ情報が見つかりません。

(S)

処理を終了します。

(O)

指定したZIPファイルが正しいファイルであるかどうかを確認し，再度実行してください。

KEOS50121-W

連携セットアップが完全ではありません。aa....aa->bb....bb:cc....cc,dd....dd->ee....ee:ff....ff

Linkage setup is incomplete. aa....aa->bb....bb:cc....cc,dd....dd->ee....ee:ff....ff)

aa....aa：連携元クラスタ名

bb....bb：連携先クラスタ名

cc....cc：連携状態

connected：接続している

disconnected：接続していない

dd....dd：連携元クラスタ名

ee....ee：連携先クラスタ名

ff....ff：連携状態

connected：接続している

disconnected：接続していない

説明

連携セットアップが完全ではありません。

(S)

処理を続行します。

(O)

クラスタ間で一意になるように連携セットアップ，または連携アンセットアップを行ってください。

KEOS50122-W

aa....aaからbb....bbへの連携セットアップが完全ではありません。情報=[cc....cc]

Setup of linkage from aa....aa to bb....bb is incomplete. (info = cc....cc)

aa....aa：連携元クラスタ名

bb....bb：連携先クラスタ名

cc....cc：連携情報

HCSCサーバ名：「連携情報，…」の形で出力します。連携情報は次のとおりです。

connected：接続している

disconnected：接続していない

説明

連携セットアップが完全ではありません。

(S)

処理を続行します。

(O)

クラスタ間で一意になるように連携セットアップ，または連携アンセットアップを行ってください。

KEOS50123-W

クラスタ単位でコンポーネントの配備情報が統一化されていません。コンポーネント名称=[aa....aa] クラスタ名称=[bb....bb] 情報=[cc....cc]

Component deployment information is inconsistent regarding the cluster. (component name = aa....aa, cluster = bb....bb info = cc....cc)

aa....aa：サービスIDまたは受付ID

bb....bb：クラスタ名

cc....cc：配備状況

HCSCサーバ名：「配備情報，…」の形で出力します。配備情報は以下のとおりです。

deployed：配備済み

deleted：未配備状態

説明

クラスタ単位でコンポーネントの配備情報が一致していません。

(S)

処理を続行します。

(O)

クラスタ内でコンポーネントの配備情報が一意になるようにコンポーネントの配備，またはコンポーネントの削除を行ってください。

KEOS50124-E

読み込んだシステム構成定義情報に誤りがあります。詳細情報=[aa....aa]

The loaded system configuration definition information is invalid. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

読み込んだシステム構成定義情報に誤りがあります。

(S)

処理を終了します。

(O)

システム構成定義情報が正しいかどうかを確認し，再度実行してください。

KEOS50125-E

構築情報の書き込みに失敗しました。

An error occurred during writing of setup information.

説明

構築情報の書き込みに失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

コマンド，画面で行っている処理をすべて停止してください。例外ログを参照し，エラーの要因を取り除いてください。そのあと，システム管理者に連絡してください。

KEOS50126-I

連携情報取得のためにHCSCサーバに通信を行います。サーバ名=[aa....aa]

Communication with the HCSC-Server, to acquire linkage information, will now start. (HCSC-Server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

連携情報取得のためにHCSCサーバと通信を行います。

(S)

処理を続行します。

KEOS50127-I

HCSCサーバに通信を行い，コンポーネントの情報取得が完了しました。

Communication with the HCSC-Server and acquisition of component information are complete.

説明

HCSCサーバと通信を行い，コンポーネントの情報取得が完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50128-E

コネクションのクローズに失敗しました。詳細情報=[aa....aa]

An attempt to close a connection has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

コネクションのクローズに失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

詳細情報を確認してください。

KEOS50129-I

コネクションをクローズします。

Connection close is started.

説明

コネクションをクローズします。

(S)

処理を続行します。

KEOS50130-I

コネクションをクローズしました。

Connection close was finished normally.

説明

コネクションをクローズしました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50131-E

バックアップ情報を削除することができませんでした。種別=[aa....aa]

Cannot delete backup information. (type = aa....aa)

aa....aa：削除できなかった種別

passwd：パスワード管理情報

setup：セットアップ情報

repository：リポジトリ情報

import：リポジトリimport時の一時情報

説明

ファイルを削除できませんでした。

(S)

処理を続行します。

(O)

HCSC-Managerのインストールディレクトリ以下すべてに読み書き削除権限があることを確認してください。

KEOS50132-E

cscmng.propertiesに指定された値が不正です。定義=[aa....aa] 値=[bb....bb] 理由=[cc....cc]

The value specified for cscmng.properties is invalid. (key = aa....aa, value = bb....bb, reason = cc....cc)

aa....aa：定義

bb....bb：値

cc....cc：理由

not exist：存在しない

not directory：ディレクトリではない

cannot read：読み込み権限がない

cannot write：書き込み権限がない

invalid value：値不正

説明

cscmng.propertiesに指定された値が不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

定義の仕様を確認してください。

また，ディレクトリにアクセス権限が正しく付与されているか確認してください。

KEOS50133-E

バックアップディレクトリにファイルが残っています。ファイル=[aa....aa]

The file exists in the backup directory. (type = aa....aa)

aa....aa：削除できなかった種別

repository：リポジトリ情報

import：リポジトリのインポート時の一時情報

説明

バックアップディレクトリにファイルが残っています。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に実施したコマンドが正常終了しているかどうか確認してください。

また，障害対策を確認し，復旧してください。障害対策については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「7.6.2　ファイルの入出力に失敗した場合の回復方法」を参照してください。

KEOS50134-I

バックアップしたユーザ情報の削除を行います。

The deletion of user information backed up is started.

説明

バックアップしたユーザ情報を削除します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50135-I

バックアップしたユーザ情報の削除を行いました。

The deletion of user information backed up was finished normally.

説明

バックアップしたユーザ情報を削除しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50136-I

バックアップしたリポジトリ情報の削除を行います。

The deletion of repository backed up is started.

説明

バックアップしたリポジトリ情報を削除します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50137-I

バックアップしたリポジトリ情報の削除を行いました。

The deletion of repository backed up was finished normally.

説明

バックアップしたリポジトリ情報を削除しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50138-I

バックアップしたセットアップ情報の削除を行います。

The deletion of setup information backed up is started.

説明

バックアップしたセットアップ情報を削除します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50139-I

バックアップしたセットアップ情報の削除を行いました。

The deletion of setup information backed up was finished normally.

説明

バックアップしたセットアップ情報を削除しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50140-W

バックアップ情報の削除に失敗しました。種別=[aa....aa]

An error occurred in deletion backed up information. (type = aa....aa)

aa....aa：削除できなかった種別

repository：リポジトリ情報

import：リポジトリのインポート時の一時情報

説明

バックアップ情報の削除に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>/CSC以下に読み書き削除権限があるかどうか確認してください。そのあとシステム管理者に連絡してください。

KEOS50141-W

連携先クラスタが存在しません。連携元HCSCサーバ名称=[aa....aa] 連携先クラスタ名称=[bb....bb]

The cluster at the linkage destination does not exist. (HCSC-Server name = aa....aa cluster name = bb....bb)

aa....aa：連携元HCSCサーバ名

bb....bb：連携先クラスタ名

説明

連携先クラスタが存在しません。

(S)

処理を続行します。

(O)

連携アンセットアップコマンドを使用して連携情報を削除してください。

KEOS50142-W

追加した受付種別がクラスタ内のHCSCサーバで一致していません。クラスタ名=[aa....aa] 詳細情報=[bb....bb]

An added reception type differs between the HCSC-Server instances in the cluster. (cluster name = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：クラスタ名

bb....bb：詳細情報

HCSCサーバ名：受付種別=ON：受付種別をセットアップしている

HCSCサーバ名：受付種別=OFF：受付種別をセットアップしていない

説明

クラスタ内の受付情報が不一致です。

(S)

処理を続行します。

(O)

クラスタ内の受付情報が不一致です。

HCSCサーバのセットアップ，またはアンセットアップコマンドを実施して，受付種別を一致させてください。

KEOS50143-W

クラスタ内でHCSCサーバの受付種別が一致していません。クラスタ名=[aa....aa] 受付種別=[bb....bb] 詳細情報=[cc....cc]

A reception type differs between the HCSC-Server instances in the cluster. (cluster name = aa....aa reception type = bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa：クラスタ名

bb....bb：受付種別

reception-ejb：EJB受付

reception-jms：JMS受付

reception-soap：SOAP受付

reception-dbq：DBQ受付

cc....cc：詳細情報

HCSCサーバ名：設定値

説明

クラスタ内の受付情報の内容が不一致です。

(S)

処理を続行します。

(O)

クラスタ内の受付情報が不一致です。

HCSCサーバのセットアップ，またはアンセットアップコマンドを実施して，受付種別を一致させてください。

KEOS50144-I

ZIPのインポートを開始します。

The ZIP import will now start.

説明

ZIPのインポートを開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50145-I

ZIPのインポートに成功しました。

The ZIP import was successful.

説明

ZIPのインポートに成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50146-E

HCSCサーバとの通信互換がありません。マネージャ識別名=[aa....aa]

There is no convertible communication with the HCSC-Server. (Cosminexus Manager name = aa....aa)

aa....aa：接続先のマネージャ識別名

説明

HCSCサーバとの通信互換性がありません。

(S)

処理を終了します。

(O)

通信元と通信先のバージョンを合わせてください。

KEOS50147-I

HCSCサーバとの互換性を確認します。マネージャ識別名=[aa....aa]

The conversion with the HCSC-Server will be checked. (Cosminexus Manager name = aa....aa)

aa....aa：接続先のマネージャ識別名

説明

HCSCサーバとの互換性を確認します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50148-I

HCSCサーバとの互換性を確認しました。

The conversion with the HCSC-Server has been checked.

説明

HCSCサーバとの通信互換を確認しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50149-E

読み込み対象のシステム構成定義のバージョンが不正です。詳細情報=[aa....aa]

The version of system configuration definition file is invalid. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

システム構成定義のバージョンが不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

リポジトリが正しいかどうかを確認し，再度実行してください。

KEOS50150-E

クラスタの一括運用はロードバランスクラスタでのみ実行可能です。

Batch operations for a cluster can only be executed for a load-balanced cluster.

説明

クラスタの一括運用はロードバランスクラスタでだけ実行できます。

(S)

処理を終了します。

(O)

HCSCサーバごとに操作してください。

KEOS50151-E

HCSCサーバとの機能互換がありません。マネージャ識別名=[aa....aa]

There is no corresponding function in HCSC-Server. (Cosminexus Manager name = aa....aa)

aa....aa：接続先のマネージャ識別名

説明

HCSCサーバとの機能互換がありません。

(S)

処理を終了します。

(O)

HCSCサーバのバージョンを確認し，必要に応じてアップグレードしてください。

KEOS50152-I

HCSCサーバへ通信しコンポーネントのランタイム定義の設定処理を開始します。 HCSCサーバ名=[aa....aa] コンポーネント名=[bb....bb] コンポーネントランタイム定義ファイル名=[cc....cc]

Communication with the HCSC-Server will be performed, and then processing to apply the settings in the component runtime definition will start. (HCSC-Server name = aa....aa, component name = bb....bb, component runtime definition file name = cc....cc)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：サービスIDまたは受付ID

cc....cc：コンポーネントランタイム定義ファイル名※

注※

ユーザ定義受付ランタイム定義ファイルのことです。

説明

コンポーネントのランタイム定義の設定処理を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50153-I

コンポーネントのランタイム定義の設定処理を終了します。 HCSCサーバ名=[aa....aa] コンポーネント名=[bb....bb]

Processing to apply the settings in the component runtime definition will now end. (HCSC-Server name = aa....aa, component name = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：サービスIDまたは受付ID

説明

コンポーネントのランタイム定義の設定処理を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50154-I

HCSCサーバへ通信しコンポーネントのランタイム定義の取得処理を開始します。 HCSCサーバ名=[aa....aa] コンポーネント名=[bb....bb]

Communication with the HCSC-Server will be performed, and then processing to acquire the component runtime definition will start. (HCSC-Server name = aa....aa, component name = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：サービスIDまたは受付ID

説明

コンポーネントのランタイム定義の取得処理を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50155-I

コンポーネントのランタイム定義の取得処理を終了します。 HCSCサーバ名=[aa....aa] コンポーネント名=[bb....bb]

Processing to acquire the component runtime definition will now end. (HCSC-Server name = aa....aa, component name = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：サービスIDまたは受付ID

説明

コンポーネントのランタイム定義の取得処理を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50156-W

ステータスの取得に失敗したため，コンポーネント[aa....aa]および関連コンポーネントのステータスの妥当性チェックが実施できませんでした。

The validity check of the statuses of the component [aa....aa] and related components could not be executed because an attempt to acquire these statuses failed.

aa....aa：サービスIDまたは受付ID

説明

ステータスの組み合わせ確認を実施できませんでした。

(S)

処理を続行します。

KEOS50157-W

ビジネスプロセスのステータスに対してユーザ定義受付のステータスが不適切です。HCSCサーバ名=[aa....aa] ビジネスプロセス名=[bb....bb] ユーザ定義受付名=[cc....cc]

The user-defined reception status cannot be used with the status of the business process. (HCSC-Server name = [aa....aa], business process = [bb....bb], user-defined reception = [cc....cc])

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：ビジネスプロセスのサービスID

cc....cc：ユーザ定義受付の受付ID

説明

ステータスの組み合わせが不正です。

(S)

処理を続行します。

(O)

ビジネスプロセスの開始，またはユーザ定義受付の停止を行ってください。

KEOS50158-E

対象のコンポーネントは配備されていません。HCSCサーバ名=[aa....aa] コンポーネント名=[bb....bb]

The component has not been deployed. (HCSC-Server name = aa....aa, component name = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：サービスIDまたは受付ID

説明

コンポーネントが配備されていません。

(S)

処理を続行します。

KEOS50159-W

HCSCサーバアンセットアップ時の論理サーバの停止に失敗しました。論理サーバ名=[aa....aa]

An attempt to stop the logical server failed during HCSC-Server unsetup. (logical server name = aa....aa)

aa....aa：論理サーバ名

説明

HCSCサーバアンセットアップ時の論理サーバの停止に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

論理サーバを停止してください。

KEOS50160-I

論理サーバを起動します。HCSCサーバ名=[aa....aa] 論理サーバ名=[bb....bb]

The logical server will now start. (HCSC-Server name = aa....aa, logical server name = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：論理サーバ名

説明

論理サーバを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50161-I

論理サーバを起動しました。HCSCサーバ名=[aa....aa] 論理サーバ名=[bb....bb]

The logical server has started. (HCSC-Server name = aa....aa, logical server name = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：論理サーバ名

説明

論理サーバを起動しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50162-I

論理サーバを停止します。HCSCサーバ名=[aa....aa] 論理サーバ名=[bb....bb]

The logical server will now stop. (HCSC-Server name = aa....aa, logical server name = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：論理サーバ名

説明

論理サーバを停止します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50163-I

論理サーバを停止しました。HCSCサーバ名=[aa....aa] 論理サーバ名=[bb....bb]

The logical server has stopped. (HCSC-Server name = aa....aa, logical server name = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：論理サーバ名

説明

論理サーバを停止しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50164-E

同期制御に失敗しました。詳細情報=[aa....aa]

Synchronization failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

同期制御に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

詳細メッセージを確認し，再度実行してください。

KEOS50165-W

ファイルの削除に失敗しました。ファイル名=[aa....aa]

File deletion failed. (file name = aa....aa)

aa....aa：ファイル名

説明

ファイルの削除に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

HCSC-Managerの各種コマンド，GUIが起動していない状態で，このメッセージに指定されているファイルを削除してください。

KEOS50166-E

サービス情報が不正です。キー名称=[aa....aa] 値=[bb....bb]

The service information is invalid. (key name = aa....aa, value = bb....bb)

aa....aa：キー名称

bb....bb：値

説明

処理を試みたサービス情報が不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

詳細情報に従って対策を行い，再度実行してください。エラーの原因が不明な場合，メッセージログの詳細情報を参照してください。

KEOS50167-E

サービスアダプタのサービス情報が見つかりません。クラスタ名=[aa....aa] サービスアダプタ名=[bb....bb]

The service information for the service adapter was not found. (cluster name = aa....aa, service adapter name = bb....bb)

aa....aa：クラスタ名

bb....bb：サービスアダプタのサービスID

説明

サービスアダプタのサービス情報が見つかりません。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージに表示されているサービスアダプタがリポジトリに存在しないか，またはインポートされていません。インポートを実施してから，再度実行してください。

KEOS50168-E

サービス情報の属性は不正です。属性=[aa....aa]

An attribute of the service information is invalid. (attribute = aa....aa)

aa....aa：属性

説明

サービス情報の変更に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

サービス情報表示コマンドを実行して，属性を確認してください。

KEOS50169-E

サービス情報のサービス種別は不正です。サービス種別=[aa....aa]

The service type of the service information is invalid. (service type = aa....aa)

aa....aa：サービス種別

説明

サービス情報の変更に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

サービス情報表示コマンドを実行して，サービス種別を確認してください。

KEOS50170-E

サービス情報のキーは不正です。キー=[aa....aa]

The key of the service information is invalid. (key = aa....aa)

aa....aa：キー

説明

サービス情報の変更に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

サービス情報表示コマンドを実行して，キーを確認してください。

KEOS50171-E

サービス情報の値は不正です。値=[aa....aa]

The value of the service information is invalid. (value = aa....aa)

aa....aa：値

説明

サービス情報の変更に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

設定できる値をマニュアルで確認してください。

KEOS50172-E

サービスアダプタが配備されているため，そのサービス情報を変更できません。クラスタ名=[aa....aa] サービスアダプタ名=[bb....bb]

The service information cannot be changed because the service adapter has already been deployed. (cluster name = aa....aa, service adapter name = bb....bb)

aa....aa：クラスタ名

bb....bb：サービスアダプタのサービスID

説明

サービス情報の変更に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

サービスアダプタをクラスタ内のすべてのHCSCサーバから削除して，再度実行してください。

KEOS50173-E

サービス情報のバックアップ中にエラーが発生しました。

An error occurred during a backup of the service information.

説明

サービス情報のバックアップ中にエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージログからエラーの要因を調査し，対策してください。対策後に再度コマンドを実行してください。

KEOS50174-E

サービス情報のバックアップ削除中にエラーが発生しました。

An error occurred during deletion of the backup of the service information.

説明

サービス情報のバックアップ削除中にエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージログからエラーの要因を調査し，対策してください。対策後に再度コマンドを実行してください。

KEOS50175-I

HCSCサーバを起動します。HCSCサーバ名=[aa....aa]

The HCSC-Server will now start. (HCSC-Server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバを開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50176-I

HCSCサーバを起動しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]

The HCSC-Server has started. (HCSC-Server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバを開始しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50177-I

HCSCサーバを停止します。HCSCサーバ名=[aa....aa] 強制オプション=[bb....bb]

The HCSC-Server will now stop. (HCSC-Server name = aa....aa, force option = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：強制停止オプションの判定

true：強制停止

false：通常停止

説明

HCSCサーバを停止します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50178-I

HCSCサーバを停止しました。HCSCサーバ名=[aa....aa] 強制オプション=[bb....bb]

The HCSC-Server has stopped. (HCSC-Server name = aa....aa, force option = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：強制停止オプションの判定

true：強制停止

false：通常停止

説明

HCSCサーバを停止しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50179-I

HCSCサーバの標準受付を開始します。HCSCサーバ名=[aa....aa]

The standard reception for the HCSC-Server will now start. (HCSC-Server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

標準受付を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50180-I

HCSCサーバの標準受付を開始しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]

The standard reception for the HCSC-Server has started. (HCSC-Server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

標準受付を開始しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50181-I

HCSCサーバの標準受付を停止します。HCSCサーバ名=[aa....aa] 停止種別=[bb....bb]

The standard reception for the HCSC-Server will now stop. (HCSC-Server name = aa....aa, stop type = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：停止種別

normal：通常停止

wait：計画停止

force：強制停止

説明

標準受付を停止します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50182-I

HCSCサーバの標準受付を停止しました。HCSCサーバ名=[aa....aa] 停止種別=[bb....bb]

The standard reception for the HCSC-Server has stopped. (HCSC-Server name = aa....aa, stop type = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：停止種別

normal：通常停止

wait：計画停止

force：強制停止

説明

標準受付を停止しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50183-I

HCSCサーバの連携受付を開始します。HCSCサーバ名=[aa....aa]

The linkage reception for the HCSC-Server will now start. (HCSC-Server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

連携受付を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50184-I

HCSCサーバの連携受付を開始しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]

The linkage reception for the HCSC-Server has started. (HCSC-Server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

連携受付を開始しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50185-I

HCSCサーバの連携受付を停止します。HCSCサーバ名=[aa....aa] 停止種別=[bb....bb]

The linkage reception for the HCSC-Server will now stop. (HCSC-Server name = aa....aa, stop type = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：停止種別

normal：通常停止

wait：計画停止

force：強制停止

説明

連携受付を停止します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50186-I

HCSCサーバの連携受付を停止しました。HCSCサーバ名=[aa....aa] 停止種別=[bb....bb]

The linkage reception for the HCSC-Server has stopped. (HCSC-Server name = aa....aa, stop type = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：停止種別

normal：通常停止

wait：計画停止

force：強制停止

説明

連携受付を停止しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50187-I

HCSCサーバとクラスタの連携を開始します。HCSCサーバ名=[aa....aa]　クラスタ名=[bb....bb]

The HCSC-Server will now link with the cluster. (HCSC-Server name = aa....aa, cluster name = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：クラスタ名

説明

連携を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50188-I

HCSCサーバとクラスタの連携を開始しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]　クラスタ名=[bb....bb]

The HCSC-Server linked with the cluster. (HCSC-Server name = aa....aa, cluster name = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：クラスタ名

説明

連携を開始しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50189-I

HCSCサーバとクラスタの連携を停止します。HCSCサーバ名=[aa....aa]　クラスタ名=[bb....bb]

The linkage of the HCSC-Server and the cluster will now be disconnected. (HCSC-Server name = aa....aa, cluster name = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：クラスタ名

説明

連携を停止します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50190-I

HCSCサーバとクラスタの連携を停止しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]　クラスタ名=[bb....bb]

The linkage of the HCSC-Server and the cluster has been disconnected. (HCSC-Server name = aa....aa, cluster name = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：クラスタ名

説明

連携を停止しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50191-I

HCSCサーバへ通信しコンポーネントを開始します。HCSCサーバ名=[aa....aa] コンポーネント種別=[bb....bb] コンポーネント名=[cc....cc]

Communication with the HCSC-Server will be performed, and then the component will start. (HCSC-Server name = aa....aa, component type = bb....bb, component name = cc....cc)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：配備するコンポーネント種別

bp：ビジネスプロセス

urcptn：ユーザ定義受付

adapter：サービスアダプタ

cc....cc：配備するコンポーネントのサービスIDまたは受付ID

説明

コンポーネントを開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50192-I

コンポーネントを開始しました。HCSCサーバ名=[aa....aa] コンポーネント種別=[bb....bb] コンポーネント名=[cc....cc]

The component has started. (HCSC-Server name = aa....aa, component type = bb....bb, component name = cc....cc)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：配備するコンポーネント種別

bp：ビジネスプロセス

urcptn：ユーザ定義受付

adapter：サービスアダプタ

cc....cc：配備するコンポーネントのサービスIDまたは受付ID

説明

コンポーネントを開始しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50193-I

HCSCサーバへ通信しコンポーネントを停止します。HCSCサーバ名=[aa....aa] コンポーネント種別=[bb....bb] コンポーネント名=[cc....cc]

Communication with the HCSC-Server will be performed, and then the component will stop. (HCSC-Server name = aa....aa, component type = bb....bb, component name = cc....cc)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：配備するコンポーネント種別

bp：ビジネスプロセス

urcptn：ユーザ定義受付

adapter：サービスアダプタ

cc....cc：配備するコンポーネントのサービスIDまたは受付ID

説明

コンポーネントを停止します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50194-I

コンポーネントを停止しました。HCSCサーバ名=[aa....aa] コンポーネント種別=[bb....bb] コンポーネント名=[cc....cc]

The component has stopped. (HCSC-Server name = aa....aa, component type = bb....bb, component name = cc....cc)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：配備するコンポーネント種別

bp：ビジネスプロセス

urcptn：ユーザ定義受付

adapter：サービスアダプタ

cc....cc：配備するコンポーネントのサービスIDまたは受付ID

説明

コンポーネントを停止しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50195-W

ビジネスプロセスとユーザ定義受付の配備状態が一致していません。HCSCサーバ名=[aa....aa] ビジネスプロセス名=[bb....bb] 詳細情報=[cc....cc]

The deployment status of the business process does not match the status of the user-defined reception. (HCSC-Server name = aa....aa, business process = bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：ビジネスプロセスのサービスID

cc....cc：詳細情報

「ユーザ定義受付の受付ID：配備状態」の形式で出力されます。配備状態は次のとおりです。

配備状態：deployed

削除済み：deleted

説明

ビジネスプロセスとユーザ定義受付の配備状態が一致していません。

(S)

処理を続行します。

(O)

必要に応じて，ビジネスプロセスの配備，またはユーザ定義受付の削除を行ってください。

KEOS50196-E

不正なサービスアダプタです。クラスタ名=[aa....aa] サービスアダプタ名=[bb....bb] サービス種別=[cc....cc]

The service adapter is invalid. (cluster name = aa....aa, service adapter name = bb....bb, service type = cc....cc)

aa....aa：クラスタ名

bb....bb：サービスアダプタのサービスID

cc....cc：サービス種別

説明

不正なサービスアダプタです。

(S)

処理を終了します。

(O)

保守員に連絡してください。

KEOS50197-I

アプリケーションへの操作を開始します。J2EEサーバ名=[aa....aa] アプリケーション名=[bb....bb] 操作=[cc....cc]

The operation for the J2EE application will now start. (J2EE server name = aa....aa, application name = bb....bb, operation = cc....cc)

aa....aa：J2EEサーバ名

bb....bb：アプリケーション名

アプリケーションの指定がない場合は「-」が出力されます。

cc....cc：オペレーション名

start：J2EEアプリケーションの起動

stop：J2EEアプリケーションの停止

delete：J2EEアプリケーションの削除

list：J2EEアプリケーションの状態表示

説明

アプリケーションへの操作を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50198-I

アプリケーションの操作が完了しました。

The operation for the J2EE application has finished.

説明

アプリケーションの操作が完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50199-W

起動順序を取得することができません。論理サーバ名=[aa....aa]

The start order cannot be acquired. (logical server name = aa....aa)

aa....aa：論理サーバ名

説明

起動順序を取得できません。

(S)

処理を続行します。

(O)

必要に応じて，起動順序の設定を行ってください。

KEOS50200-I

サービス情報の読み込みに成功しました。

The service information was read successfully.

説明

サービス情報の読み込みに成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50201-I

サービス情報の削除を開始します。

The service information will now be deleted.

説明

サービス情報の削除を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50202-I

サービス情報の削除に成功しました。

The service information was deleted successfully.

説明

サービス情報の削除に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50203-I

サービスアダプタの変更を開始します。

The service adapter will now be changed.

説明

サービスアダプタの変更を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50204-I

サービスアダプタの変更に成功しました。

The service adapter was changed successfully.

説明

サービスアダプタの変更に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50205-E

サービスアダプタへのアクセス中にエラーが発生しました。

An error occurred during access to the service adapter.

説明

サービスアダプタへのアクセス中にエラーが発生しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

保守員に連絡してください。

KEOS50206-I

サービス情報のチェックを開始します。

The service information will now be checked.

説明

サービス情報のチェックを開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50207-I

サービス情報のチェックに成功しました。

The service information was checked successfully.

説明

サービス情報のチェックに成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50208-I

サービス情報ファイルの更新を開始します。

The service information file will now be updated.

説明

サービス情報ファイルの更新を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50209-I

サービス情報ファイルの更新に成功しました。

The service information file was updated successfully.

説明

サービス情報ファイルの更新に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50210-I

サービス情報のアクセスを開始します。

The service information file will now be accessed.

説明

サービス情報のアクセスを開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50211-I

サービス情報のアクセスに成功しました。

The service information file was accessed successfully.

説明

サービス情報のアクセスに成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50212-E

サービス情報の書き込み中にエラーが発生しました。詳細情報=[aa....aa]

An error occurred during writing of the service information. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

サービス情報の書き込み中にエラーが発生しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

詳細情報を参照し，原因を解消してから再度実行してください。ただし，リポジトリのインポート中にこの問題が発生した場合は，リポジトリをコマンド実行前の状態に戻してから，対処してください。

KEOS50213-I

サービス情報の読み込みを開始します。

The service information will now be read.

説明

サービス情報の読み込みを開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50214-E

サービスアダプタの呼び出し設定がローカル呼び出しのため，サービス情報を変更できません。クラスタ名=[aa....aa] サービスアダプタ名=[bb....bb]

The service information cannot be changed because the service adapter is set to be invoked locally. (cluster name = aa....aa, service adapter name = bb....bb)

aa....aa：クラスタ名

bb....bb：サービスアダプタのサービスID

説明

サービスアダプタの呼び出し設定がローカル呼び出しのため，サービス情報を変更できません。

(S)

処理を終了します。

KEOS50215-I

コマンド引数=[aa....aa]

The command arguments.(aa....aa)

aa....aa：コマンド引数の内容

「コマンド引数=コマンド引数値,…」の形式で出力されます。

説明

コマンド引数の内容を表示します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50216-E

論理サーバが見つかりません。サーバ名=[aa....aa]

The logical server was not found. (server name = aa....aa)

aa....aa：サーバ名

説明

論理サーバが見つかりません。

(S)

処理を終了します。

(O)

-logicalオプションで指定した論理サーバ名，またはHCSC-Manager定義 cscmng.server.<HCSCサーバ名>.systemに定義されている論理サーバ名がManagement Serverに登録されていることを確認してください。

KEOS50217-E

J2EEサーバが見つかりません。サーバ名=[aa....aa]

The J2EE server was not found. (server name = aa....aa)

aa....aa：サーバ名

説明

J2EEサーバが見つかりません。

(S)

処理を終了します。

(O)

-j2eeオプションで指定したJ2EEサーバ名を確認してください。

KEOS50218-E

サービスアダプタの呼び出し設定をリモート呼び出しに変更できません。クラスタ名=[aa....aa] サービスアダプタ名=[bb....bb] 属性名=[cc....cc] 属性値=[dd....dd]

The setting for invoking the service adapter cannot be changed to [Remote invoke]. (cluster name = aa....aa, service adapter name = bb....bb, attribute name = cc....cc, attribute value = dd....dd)

aa....aa：クラスタ名

bb....bb：サービスアダプタ名

cc....cc：属性名

dd....dd：属性値

説明

リモート呼び出しの条件を満たしていません。

(S)

処理を終了します。

(O)

cscsvcctlコマンドに指定したオプションによって，対応が異なります。

-setfileオプションを指定した場合

サービス情報変更定義ファイルの次の属性名に対する値を確認してください。

max_message_num

qos_in_order

rdarea_name

-propsオプションを指定した場合

次のキー名称に対する値を確認してください。

MaxMessageNum

QosInOrder

RdAreaName

KEOS50219-E

接続に失敗しました。J2EEサーバ名=[aa....aa] URL=[bb....bb] 詳細情報=[cc....cc]

The connection failed. (J2EEServer name = aa....aa, url = bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa：接続先のJ2EEサーバ名

bb....bb：接続先のURL

cc....cc：詳細情報

説明

J2EEサーバへの接続に失敗しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

メッセージのURL部分に表示されているIPアドレス（ホスト名）とポート番号が正しいか確認してください。ポート番号は，J2EEサーバが利用するRMIレジストリのポート番号です。

KEOS50220-E

URLのフォーマットが不正です。J2EEサーバ名=[aa....aa] URL=[bb....bb] 詳細情報=[cc....cc]

The format of the URL is invalid. (J2EEServer name = aa....aa, URL= bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa：J2EEサーバ名

bb....bb：URL

cc....cc：詳細情報

説明

JMXServiceURLのフォーマットが不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

保守員に連絡してください。

KEOS50221-E

オブジェクトが見つかりません。J2EEサーバ名=[aa....aa] オブジェクト名=[bb....bb] 詳細情報=[cc....cc]

The object was not found. (J2EEServer name = aa....aa, object name = bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa：J2EEサーバ名

bb....bb：オブジェクト名

cc....cc：詳細情報

説明

オブジェクトが見つかりません。

(S)

処理を停止します。

(O)

HCSCサーバの環境を見直してください。

KEOS50222-E

オペレーション実行中にエラーが発生しました。J2EEサーバ名=[aa....aa] オブジェクト名=[bb....bb] オペレーション=[cc....cc] 詳細情報=[dd....dd]

An exception occurred during the operation. (J2EEServer name = aa....aa,object name = bb....bb, operation = cc....cc,details = dd....dd)

aa....aa：J2EEサーバ名

bb....bb：オブジェクト名

cc....cc：オペレーション

dd....dd：詳細情報

説明

オペレーション実行中にエラーが発生しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

詳細情報を基に原因を取り除いて，再度実行してください。なお，詳細メッセージに含まれるメッセージIDが警告レベルのときは，処理が完了している場合があります。詳細メッセージを見て問題が解決しない場合は，J2EEサーバのメッセージログを参照し，問題を解決してください。

KEOS50223-E

通信障害が発生しました。J2EEサーバ名=[aa....aa] 詳細情報=[bb....bb]

A communication error occurred. (J2EEServer name = aa....aa,details = bb....bb)

aa....aa：J2EEサーバ名

bb....bb：詳細情報

説明

通信障害が発生しました。

(S)

処理を停止します。

(O)

ネットワーク環境を見直して，再度実行してください。

KEOS50224-E

通信先のバージョンが不正です。(通信元のバージョン=[aa....aa] 通信先のバージョン=[bb....bb])

The remote version of the HCSC server is invalid. (local version = aa....aa, remote version = bb....bb)

aa....aa：通信元のバージョン

bb....bb：通信先のバージョン

説明

通信先のバージョンが不正です。

(S)

処理を停止します。

(O)

通信元と通信先のバージョンを合わせてください。

KEOS50225-E

バックアップファイルのバージョンが不正です。詳細情報=[aa....aa]

The version of the backup file is invalid. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

バックアップファイルのバージョンが不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

バックアップファイルが正しいかどうかを確認して，再度実行してください。

KEOS50226-E

論理サーバのステータスが不正です。(論理サーバ名=[aa....aa] 期待しているステータス=[bb....bb] 現在のステータス=[cc....cc])

The logical server status is invalid. (logical server name = aa....aa, expected status = bb....bb, current status = cc....cc)

aa....aa：J2EEサーバ名

bb....bb：期待しているステータス

cc....cc：現在のステータス

期待しているステータス，および現在のステータスには，次のどれかが表示されます。

inactive：停止

active：稼働中

abnormal ended：異常停止

stopping：停止中

starting：起動中

recovering：回復中

communication error：通信障害

auto stopping：自動停止中

auto restarting：自動再起動中

force stopping：強制停止中

planned stopping：計画停止中

unknown：不明

説明

論理サーバのステータスが不正です。

(S)

処理を中断します。

(O)

論理サーバの現在のステータスを期待しているステータスに合わせて，再度実行してください。

KEOS50227-I

すでに移行済みです。(HCSCサーバ名=[aa....aa])

Migration to the HCSC server has already been performed. (HCSC-Server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

すでに移行済みです。

(S)

処理を終了します。

KEOS50228-E

構成が異なるためトラッキングできません。(HCSCサーバ名=[aa....aa] db-use=[bb....bb] rm-use=[cc....cc])

Tracking cannot be performed because the configuration is invalid. (HCSC-Server name = aa....aa, db-use = bb....bb, rm-use = cc....cc)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：セットアップされているdb-useプロパティの値

cc....cc：セットアップされているrm-useプロパティの値

説明

構成が異なるためトラッキングできません。

(S)

処理を中断します。

(O)

現在のHCSCサーバのセットアップ環境では，この機能を利用できません。この機能を利用する場合は，HCSCサーバを再セットアップしてください。

KEOS50229-I

HCSC-Managerのホームディレクトリ=[aa....aa]

The home directory of HCSC-Manager is "aa....aa".

aa....aa：HCSC-Managerのホームディレクトリ

説明

HCSC-Managerのホームディレクトリ（HCSC-Managerが使用する各種ディレクトリのルートディレクトリ）を表示します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50230-E

サービスアダプタのサービス情報が見つかりません。クラスタ名=[aa....aa] サービスアダプタ名=[bb....bb] 種別=[cc....cc]

The service information for the service adapter was not found. (cluster name = aa....aa, service adapter name = bb....bb, type = cc....cc)

aa....aa：クラスタ名

bb....bb：サービスアダプタのサービスID

cc....cc：種別

WebService：Web Service用アダプタ

SessionBean：SessionBean用サービスアダプタ

MDB_WSR：MDB（WS-R）用サービスアダプタ

MDB_DBQ：MDB（DBキュー）用サービスアダプタ

説明

サービスアダプタのサービス情報が見つかりません。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージに表示されているサービスアダプタがリポジトリに存在しないか，またはインポートされていません。インポートを実施してから，再度実行してください。

KEOS50231-E

サービスアダプタの情報が最新ではありません。リポジトリをインポートしてから、再度実行してください。

The service adapter information is not the latest available. Import the repository, and then re-execute the command.

説明

サービスアダプタの情報が最新ではありません。

(S)

処理を終了します。

(O)

cscrepctlコマンドでリポジトリをいったんエクスポートしたあと，cscrepctlコマンドで同じリポジトリをインポートし直してから，再度実行してください。

KEOS50232-W

ファイルの読込みに失敗しました。ファイル=aa....aa,詳細=bb....bb

An attempt to read a file has failed. (file = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：読み込みに失敗したファイルの絶対パス

bb....bb：詳細情報

説明

ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

メッセージに表示されているファイルについて，次の内容を確認してください。

ファイルが存在するかどうか。

読み込み権限があるかどうか。

エンコーディングがISO-8859-1であるかどうか。

KEOS50233-E

読み込んだ値が不正です。詳細情報=[aa....aa]

The read value is invalid. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

読み込んだ値が不正です。

(S)

処理を停止します。

(O)

詳細情報を参照して原因を取り除き，再度実行してください。

KEOS50234-E

インストールバージョンが不一致のため、コマンドの実行ができません。HCSC-Manager = aa....aa, HCSC-Server = bb....bb

The command cannot be executed because the installed versions do not match. (HCSC Manager = aa....aa, HCSC Server = bb....bb)

aa....aa：運用環境のインストールバージョン

bb....bb：実行環境のインストールバージョン

説明

インストールバージョンが不一致です。

(S)

処理を停止します。

(O)

運用環境と実行環境のインストールバージョンを一致させたあとに，再度実行してください。

KEOS50235-E

接続が拒否されました。マネージャ識別名=[aa....aa] ホスト名=[bb....bb] ポート番号=[cc....cc] 詳細情報=[dd....dd]

A connection was refused. (Cosminexus Manager name = aa....aa, host = bb....bb, port = cc....cc, details = dd....dd)

aa....aa：接続先のマネージャ識別名

bb....bb：接続先のホスト名またはIPアドレス

cc....cc：接続先のポート番号

dd....dd：詳細情報

説明

接続が拒否されました。

(S)

処理を中断します。

(O)

詳細情報を参照して原因を取り除き，再度実行してください。

KEOS50236-W

一部の定義ファイルのロードに失敗しました。

Failed in loading a part of definition file.

説明

一部の定義ファイルのロードに失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

メッセージログに出力したKEOS52316-Wメッセージを参照してください。

KEOS50237-I

インポートするリポジトリの検証を開始します。

Verification of the repository to be imported will now be started.

説明

インポートの検証を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50238-I

インポートするリポジトリの検証が終了しました。

Verification of the repository to be imported has ended successfully.

説明

インポートの検証が終了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50239-E

インポートするリポジトリの検証でエラーが発生しました。

Verification of the repository to be imported has ended with errors.

説明

インポートの検証でエラーが発生しました。

指定されたリポジトリはインポートできません。

(S)

処理を中断します。

(O)

直前に出力されたメッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KEOS50240-E

指定されたコンポーネントは存在しないか非公開コンポーネントです。コンポーネント名 = [aa....aa]

The specified component is private or does not exist. (component name = aa....aa)

aa....aa：サービスIDまたは受付ID

説明

指定されたコンポーネントは存在しないか，または非公開コンポーネントです。

(S)

処理を中断します。

(O)

コンポーネント名を確認してください。

KEOS50241-E

コンポーネント [aa....aa] は，インポートできません。コンポーネント種別 = [bb....bb]

The component "aa....aa" cannot be imported. (component type = bb....bb)

aa....aa：サービスID

bb....bb：コンポーネント種別

bp：ビジネスプロセス

adapter：サービスアダプタ

urcptn：ユーザ定義受付

説明

対象のコンポーネントは，インポートできません。

(S)

処理を中断します。

(O)

直前に出力されたメッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KEOS50242-E

サービスIDまたは受付IDが重複しています。コンポーネント名 = [aa....aa] コンポーネント種別 = [bb....bb]

The service ID or the reception ID already exists. (component name = aa....aa, component type = bb....bb)

aa....aa：サービスIDまたは受付ID

bb....bb：コンポーネント種別

bp：ビジネスプロセス

urcptn：ユーザ定義受付

adapter：サービスアダプタ

説明

サービスIDまたは受付IDが重複しています。

(S)

処理を中断します。

(O)

次のどちらかを実行してください。

インポート済みのコンポーネントを，cscrepctl -deleteコマンドを使ってリポジトリから削除してください。

インポート対象のコンポーネントのサービスIDまたは受付IDを変更してください。

KEOS50243-E

サービス名が重複しています。コンポーネント名 = [aa....aa] サービス名 = [bb....bb] コンポーネント種別 = [cc....cc]

The service name already exists. (component name = aa....aa, service name = bb....bb, component type = cc....cc)

aa....aa：サービスIDまたは受付ID

bb....bb：サービス名

cc....cc：コンポーネント種別

bp：ビジネスプロセス

urcptn：ユーザ定義受付

adapter：サービスアダプタ

説明

サービス名が重複しています。

(S)

処理を中断します。

(O)

次のどちらかを実行してください。

インポート済みのコンポーネントを，cscrepctl -deleteコマンドを使ってリポジトリから削除してください。

インポート対象のコンポーネントのサービス名を変更してください。

KEOS50244-E

コンテキストルートが重複しています。コンポーネント名 = [aa....aa] コンテキストルート = [bb....bb]

The context root already exists. (component name = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：受付ID

bb....bb：コンテキストルート

説明

コンテキストルートが重複しています。

(S)

処理を中断します。

(O)

次のどちらかを実行してください。

インポート済みのコンポーネントを，cscrepctl -deleteコマンドを使ってリポジトリから削除してください。

インポート対象のコンポーネントのコンテキストルートを変更してください。

KEOS50245-E

コンポーネントがdeploy状態です。 コンポーネント名 = [aa....aa] コンポーネント種別 = [bb....bb]

The component has been deployed. (component name = aa....aa, component type = bb....bb)

aa....aa：サービスIDまたは受付ID

bb....bb：コンポーネント種別

bp：ビジネスプロセス

urcptn：ユーザ定義受付

adapter：サービスアダプタ

説明

コンポーネントがデプロイ状態です。

(S)

処理を中断します。

(O)

コンポーネントをcsccompoundeployコマンドを使って実行環境から削除してください。

KEOS50246-E

コンポーネント種別，またはアダプタ種別が異なるコンポーネントが存在します。コンポーネント名 = [aa....aa] サービス名 = [bb....bb] コンポーネント種別 = [cc....cc] アダプタ種別 = [dd....dd]

A component with a different component type or adapter type exists.(component name = aa....aa, service name = bb....bb, component type = cc....cc, adapter type = dd....dd)

aa....aa：サービスIDまたは受付ID

bb....bb：サービス名

cc....cc：コンポーネント種別

bp：ビジネスプロセス

urcptn：ユーザ定義受付

adapter：サービスアダプタ

dd....dd：アダプタ種別

WebService：Web Service用アダプタ

SessionBean：SessionBean用サービスアダプタ

MDB_WSR：MDB（WS-R）用サービスアダプタ

MDB_DBQ：MDB（DBキュー）用サービスアダプタ

Custom：カスタムアダプタ※

注※

Web Service用アダプタ，SessionBean用サービスアダプタ，MDB（WS-R）用サービスアダプタ，およびMDB（DBキュー）用サービスアダプタ以外のアダプタ

-：サービスアダプタ以外の場合

説明

サービスIDまたは受付IDとサービス名が一致し，かつ，コンポーネント種別またはアダプタ種別が異なるコンポーネントが存在します。

(S)

処理を中断します。

(O)

次のどちらかを実行してください。

インポート済みのコンポーネントを，cscrepctl -deleteコマンドを使ってリポジトリから削除してください。

インポート対象のコンポーネントのサービスIDまたは受付IDとサービス名を変更してください。

KEOS50247-E

受付IDおよび，コンテキストルートが重複しています。コンポーネント名 = [aa....aa] コンテキストルート = [bb....bb]

The reception ID and the context root already exist. (component name = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：受付ID

bb....bb：コンテキストルート

説明

受付IDとコンテキストルートが重複しています。

(S)

処理を中断します。

(O)

次のどちらかを実行してください。

cscreplsコマンドを使って受付IDまたはコンテキストルートが重複しているコンポーネントを確認してください。そのあと，インポート済みのコンポーネントをcscrepctl -deleteコマンドを使ってリポジトリから削除してください。

インポート対象のコンポーネントの受付IDおよびコンテキストルートを変更してください。

KEOS50250-E

管理者特権がないためコマンドの実行ができません。

The command cannot be executed because you do not have administrator privileges.

説明

管理者特権がないためコマンドの実行ができません。

(S)

処理を終了します。

(O)

管理者として実行したコマンドプロンプト上で，再度実行してください。

KEOS50251-E

権限の判定中にエラーが発生しました。

An error occurred while the permissions were being checked.

説明

権限の判定中にエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

メモリが不足しているおそれがあります。空きメモリを増やしたあと，再度実行してください。

問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS50252-E

HCSCサーバとの機能単位の通信互換がありません。マネージャ識別名=[aa....aa]

The operation cannot be performed, because this function cannot communicate with the HCSC server. (Cosminexus Manager name = aa....aa)

aa....aa：接続先のマネージャ識別名

説明

HCSCサーバとの通信互換性がありません。

(S)

処理を終了します。

(O)

接続先のHCSCサーバのバージョンを確認してください。そのあと，HCSCサーバをバージョンアップしてください。

KEOS50254-E

ファイルの読み込みに失敗しました。ファイル=[aa....aa] 詳細情報=[bb....bb]

An attempt to read a file has failed. (file = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：読み込みに失敗したファイルの絶対パス

bb....bb：詳細情報

説明

ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージに表示されているファイルについて次のことを確認してください。

ファイルが存在すること

読み込み権限があること

KEOS50255-I

リポジトリの更新を開始します。

The repository will now be updated.

説明

リポジトリの更新を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS50256-I

リポジトリの更新に成功しました。

The repository was updated successfully.

説明

リポジトリの更新に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50257-E

リポジトリの更新中にエラーが発生しました。

An error occurred while updating the repository.

説明

リポジトリの更新中にエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されたメッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KEOS50258-E

リポジトリの移行中にエラーが発生しました。

An error occurred during repository migration.

説明

リポジトリの移行中にエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されたメッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KEOS50259-I

定義ファイルのキャッシュに成功しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]　コンポーネント名=[bb....bb]

The definition files were cached successfully. (HCSC-Server name = aa....aa, component name = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：サービスID

説明

定義ファイルのキャッシュが完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS50260-W

指定したサービスアダプタまたはビジネスプロセスは配備済みです。コンポーネント名=[aa....aa]

The specified service adapter or business process has been deployed. (component name = aa....aa)

aa....aa：コンポーネント名

説明

指定したサービスアダプタまたはビジネスプロセスは配備済みです。

(S)

処理を続行します。

KEOS50261-E

サービスアダプタまたはビジネスプロセスの配備に失敗しました。コンポーネント名=[aa....aa] ロケーション情報の有無=[bb....bb] アプリケーション有無=[cc....cc]

Deployment of a service adapter or business process failed. (component name = aa....aa, location information exists = bb....bb, application exists = cc....cc)

aa....aa：コンポーネント名

bb....bb：ロケーション情報の有無

found：ロケーション情報あり

not found：ロケーション情報なし

cc....cc：アプリケーション有無

found：アプリケーション配備済み

not found：アプリケーション未配備

説明

サービスアダプタまたはビジネスプロセスのロケーション情報とアプリケーションが一致していないため，配備に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KEOS50262-W

指定したユーザ定義受付は配備済みです。受付ID=[aa....aa]

The specified user-defined reception has been deployed. (reception ID = aa....aa)

aa....aa：受付ID

説明

指定したユーザ定義受付は配備済みです。

(S)

処理を続行します。

KEOS50263-E

ユーザ定義受付の配備に失敗しました。受付ID=[aa....aa] ロケーション情報の有無=[bb....bb] アプリケーション有無=[cc....cc]

Deployment of the user-defined reception failed. (reception ID = aa....aa, location information exists = bb....bb, application exists = cc....cc)

aa....aa：受付ID

bb....bb：ロケーション情報の有無

found：ロケーション情報あり

not found：ロケーション情報なし

cc....cc：アプリケーション有無

found：アプリケーション配備済み

not found：アプリケーション未配備

説明

ユーザ定義受付のロケーション情報とアプリケーションが一致していないため，配備に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ログおよびトレースを採取し，保守員に連絡してください。

KEOS50264-W

いくつかのコンポーネントの配備に失敗しました。(失敗したコンポーネント数=[aa....aa])

Some components could not be deployed. (number of components not deployed = aa....aa)

aa....aa：配備に失敗したHCSCコンポーネント数

説明

-errskipオプションを指定してcsccompodeployコマンドを実行したところ，一部のHCSCコンポーネントの配備に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

ログおよびトレースを確認し，原因を解消してください。

KEOS50265-W

いくつかのコンポーネントの起動に失敗しました。(失敗したコンポーネント数=[aa....aa])

Some components could not be started. (number of components not started = aa....aa)

aa....aa：開始に失敗したHCSCコンポーネント数

説明

-errskipオプションを指定してcsccompostartコマンドを実行したところ，一部のHCSCコンポーネントの開始に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

ログおよびトレースを確認し，原因を解消してください。

KEOS50268-E

受付名が重複しています。受付ID = [aa....aa] 受付名 = [bb....bb]

The reception name already exists. (reception ID = aa....aa, reception name = bb....bb)

aa....aa：受付ID

bb....bb：受付名

説明

受付名が重複しています。

(S)

処理を中断します。

(O)

次のどちらかの方法で対処してください。

インポート済みのHCSCコンポーネントをcscrepctl -deleteコマンドでリポジトリから削除する

インポート対象のHCSCコンポーネントの受付名を変更する

KEOS50269-E

受付種別が異なるコンポーネントが存在します。受付ID = [aa....aa] 受付名 = [bb....bb] 受付種別 = [cc....cc] 受付種別詳細 = [dd....dd]

A component with a different reception type exists.(reception ID = aa....aa, reception name = bb....bb, reception type = cc....cc, reception detail = dd....dd)

aa....aa：受付ID

bb....bb：受付名

cc....cc：受付種別

dd....dd：受付種別詳細

説明

受付IDと受付名が同じで受付種別が異なるHCSCコンポーネントが存在します。

(S)

処理を中断します。

(O)

次のどちらかの方法で対処してください。

インポート済みのHCSCコンポーネントをcscrepctl -deleteコマンドでリポジトリから削除する

インポート対象のHCSCコンポーネントの受付IDと受付名を変更する

KEOS50999-E

予期しないエラーが発生しました。詳細情報=[aa....aa]

An unexpected exception occurred. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

予期しないエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

保守員に連絡してください。

KEOS52000-I

Usage:

cscpasswd [-h] -user <User Id> -pass <Password>

{

-print

| -cscmnguser <Change User Id> -cscmngpass <Change Password>

| -mng <Cosminexus Manager Name> -mnguser <Change User Id>

[-mngpass <Change Password>]

| -csc <HCSC-Server Name> -cscuser <Change User Id>

-cscpass <Change Password>

}

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscpasswdコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52001-I

Usage:

cscsvsetup [-h] -user <User Id> -pass <Password>

[-csc <Setup HCSC-Server Name>] [-cluster <Cluster Name>]

-propfile <Setup File Path>

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscsvsetupコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52002-I

Usage:

cscsvunsetup [-h] -user <User Id> -pass <Password>

-csc <Unsetup HCSC-Server Name> [-ignore]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscsvunsetupコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52003-I

Usage:

csccompodeploy [-h] -user <User Id> -pass <Password>

{

-csc <HCSC-Server Name> | -cluster <Cluster Name> }

{

-name <ServiceID> | -all [-errskip] | -namelist <Text File Name> [-errskip] }

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

csccompodeployコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52004-I

Usage:

csccompoundeploy [-h] -user <User Id> -pass <Password>

{

-csc <HCSC-Server Name> | -cluster <Cluster Name> }

{

-name <ServiceID> | -all | -namelist <Text File Name> }

[-force] [-ignore] [-nogc]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

csccompoundeployコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52007-I

Usage:

cscsvconfig [-h] -user <User Id> -pass <Password>

{

-operation get -csc <HCSC-Server Name>

| -operation set -propfile <Property File Path>

{ -csc <HCSC-Server Name> | -cluster <Cluster Name> }

}

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscsvconfigコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52008-I

Usage:

cscrepctl [-h] -user <UserID> -pass <Password>

{

-import <Zip File Name> [-overwrite]

[{

-check

| -compo [{-name <ServiceID> or UserDefinedReception(selectable) <ReceptionID> | -namelist <Text File Name>}]

[-nouoc]

}]

| -export <Zip File Name>

| -autoexport

| -delete {-name <ServiceID> or UserDefinedReception(selectable) <ReceptionID> | -namelist <Text File Name>}

}

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscrepctlコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52009-I

Usage:

cscrepls [-h] -user <UserID> -pass <Password>

[{ -repfile <Zip File Name> | -envbackfile <Zip File Name> }]

[{ -csc <HCSC-Server Name> | -oldtype | -private}]

[-listfile <Text File Name>]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscreplsコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52010-I

Usage:

cscsvstart [-h] -user <User Id> -pass <Password>

{ -csc <HCSC-Server Name> | -cluster <Cluster Name> }

[ { -logical <Logical Server Name> | -system } ]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscsvstartコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52011-I

Usage:

cscpiselect [-h] -user <UserID> -pass <Password>

-csc <HCSC-Server Name>

-table {

process | activity | link | set | string | numeric

| boolean | message | relation | process_set

}

[-detail] [-separator { comma | tab }]

[{ -count | -orderby <Sort Condition> }]

[{

-where <Where Condition>

| -wherefile <Where Group File Path>

| [-processname <Business Process Definition Name>]

[-date [<StartTime>],<EndTime>]

[-status {

executing | completed | faulted | error | exited

| executingwait | completedwait | all

}]

[-targetcsc <Target HCSC-Server Name>]

}]

[-encoding <Encoding Name>]

[-canceltimer <CancelTime>]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscpiselectコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52012-I

Usage:

cscpidelete [-h] -user <UserID> -pass <Password>

-csc <HCSC-Server Name>

{

-where <Where Condition>

| -idlist <ID List File Path>

| -wherefile <Where Group File Path>

| -force

| [-processname <Business Process Definition Name>]

[-date [<StartTime>],<EndTime>]

[-status { executing | completed | faulted | error | exited | all } ]

}

[-encoding <Encoding Name>]

[-canceltimer <CancelTime>]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscpideleteコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52013-I

Usage:

cscpireexec [-h] -user <UserID> -pass <Password>

-csc <HCSC-Server Name>

{

-processname <Business Process Definition Name>

| -processnamefile <Business Process Definition File Path>

| -all

}

[{

-processid <ProcessID Name>

| -processidfile <ProcessID File Path>

| -targetcsc <Target HCSC-Server Name>

[-status { executing,error,executingwait,completedwait }]

}]

[-encoding <Encoding Name>]

[-summary]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscpireexecコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52014-I

cscrepls will now start.

説明

cscreplsコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52015-I

cscrepls ended normally.

説明

cscreplsコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52016-E

An argument is invalid. (argument = aa....aa)

aa....aa：不正な引数

説明

引数が不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

コマンドの書式を確認してください。

KEOS52017-I

cscsvconfig will now start.

説明

cscsvconfigコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52018-I

cscsvconfig ended normally.

説明

cscsvconfigコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52019-I

cscpiselect will now start.

説明

cscpiselectコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52020-I

cscpiselect ended normally.

説明

cscpiselectコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52021-E

cscpiselect ended abnormally.

説明

cscpiselectコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52022-I

cscpidelete will now start.

説明

cscpideleteコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52023-I

cscpidelete ended normally.

説明

cscpideleteコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52024-E

cscpidelete ended abnormally.

説明

cscpideleteコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52025-E

cscrepls ended abnormally.

説明

cscreplsコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52026-E

cscsvconfig ended abnormally.

説明

cscsvconfigコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52027-E

An unexpected error occurred. (details = aa....aa)

aa....aa：例外の詳細メッセージ

説明

予期しない例外が発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

保守員に連絡してください。

KEOS52028-E

The combination of arguments is invalid.

説明

引数の組み合わせが不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

コマンドの書式を確認してください。

KEOS52029-I

The row count is aa....aa.

aa....aa：MBeanからの受け取った行数

説明

cscpiselectコマンドで-countオプションを指定したときの実行結果を表示します。

(S)

処理を終了します。

KEOS52030-I

Analysis of command arguments will now start.

説明

コマンド引数を解析します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52031-I

Analysis of command arguments is complete.

説明

コマンド引数の解析が完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52032-I

The user information will now be updated.

説明

ユーザ情報を更新します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52033-W

Unsetup of HCSC-Server has already been performed. (HCSC-Server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバがすでにアンセットアップされています。

(S)

処理を終了します。

(O)

引数の値を確認し，再度実行してください。

KEOS52034-E

The specified HCSC-Server name, cluster name, or Cosminexus Manager name already exists. (specified HCSC-Server type or cluster type or Cosminexus Manager type= aa....aa, specified name = bb....bb, duplicated type = cc....cc, duplicated name = dd....dd)

aa....aa：種別

HCSC-Server：HCSCサーバ名

cluster：クラスタ名

Cosminexus Manager：マネージャ識別名

bb....bb：指定した名称

cc....cc：重複している種別

HCSC-Server：HCSCサーバ名

cluster：クラスタ名

Cosminexus Manager：マネージャ識別名

dd....dd：重複している名称

説明

指定されているHCSCサーバ名，クラスタ名，またはマネージャ識別名が重複しています。

(S)

処理を終了します。

(O)

重複しない値を指定して再度セットアップしてください。

KEOS52035-E

The specified file path is too long. (bytes in specified file path = aa....aa, maximum bytes = bb....bb, file path = cc....cc)

aa....aa：指定したファイルのバイト数

bb....bb：最大バイト数

cc....cc：ファイルパス

説明

指定されたファイルパスが長過ぎます。

(S)

処理を終了します。

(O)

指定したファイルパスを最大バイト数以下に修正し，再度実行してください。

KEOS52036-I

cscsvstart will now start.

説明

cscsvstartコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52037-I

cscsvstart ended normally.

説明

cscsvstartコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52038-E

cscsvstart ended abnormally.

説明

cscsvstartコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52039-I

Usage:

cscsvstop [-h] -user <User Id> -pass <Password>

{ -csc <HCSC-Server Name> | -cluster <Cluster Name> }

[ { -logical <Logical Server Name> | -system } ]

[-force]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscsvstopコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52040-I

Communication with the HCSC-Server, to re-execute a process instance, will now start.

説明

プロセスインスタンスを再実行するために通信を行います。

(S)

処理を続行します。

KEOS52041-I

Communication with the HCSC-Server, to re-execute a process instance, is complete.

説明

プロセスインスタンスを再実行するための通信が完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52042-E

The maximum number of HCSC-Servers connected to each cluster has been exceeded. (cluster type = aa....aa, cluster name = bb....bb)

aa....aa：クラスタ種別

HA：HAクラスタ

LB：ロードバランスクラスタ

bb....bb：クラスタ名

説明

1つのクラスタに設定できるHCSCサーバの上限値を超えています。

(S)

処理を停止します。

(O)

HAクラスタの場合は2台，ロードバランスクラスタの場合は1,024台までのHCSCサーバだけをセットアップできます。クラスタ名を変更して再度セットアップしてください。

KEOS52043-I

cscsvstop will now start.

説明

cscsvstopコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52044-E

A memory shortage occurred.

説明

メモリ不足が発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

JavaVMのメモリ使用量を増やして再度実行してください。

KEOS52045-I

cscsvstop ended normally.

説明

cscsvstopコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52046-E

An error was detected during checking of the properties file. At least one of the specified keys should be set to ON. (file name = aa....aa, keys = bb....bb)

aa....aa：プロパティファイル名

bb....bb：少なくとも1つはONにしなければいけないキーを「，」で区切った文字列

説明

プロパティファイルの検証でエラーが発生しました。指定されたキーのうち少なくとも1つはONを設定する必要があります。

(S)

処理を終了します。

(O)

再度実行してください。

KEOS52047-E

cscsvstop ended abnormally.

説明

cscsvstopコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52048-I

Usage:

cscrcptnstart [-h] -user <User Id> -pass <Password>

{ -csc <HCSC-Server Name> | -cluster <Cluster Name> }

[ { -standard | -userdef } ] [-nogc]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscrcptnstartコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52049-I

Communication with the HCSC-Server, to search for process instances, will now start.

説明

プロセスインスタンスを検索するために通信を行います。

(S)

処理を続行します。

KEOS52050-I

Communication with the HCSC-Server, to search for process instances, is complete.

説明

プロセスインスタンスを検索するための通信が完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52051-I

Communication with the HCSC-Server, to delete a process instance, will now start.

説明

プロセスインスタンスを削除するために通信を行います。

(S)

処理を続行します。

KEOS52052-I

Communication with the HCSC-Server, to delete a process instance, is complete.

説明

プロセスインスタンスを削除するための通信が完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52053-E

An error was detected during checking of the combination of the properties file and XML file. (properties file name = aa....aa, key = bb....bb, value = cc....cc. But XML = dd....dd, tag = ee....ee, type = ff....ff)

aa....aa：プロパティファイル名

bb....bb：エラーが発生したプロパティキー

cc....cc：設定されている値

dd....dd：XMLファイル名

ee....ee：タグ名

XPath形式で設定します。

ff....ff：タグの種別

EXIST：存在している

NON EXIST：存在していない

説明

プロパティファイルとXMLファイルの組み合わせ確認でエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

XMLファイルとプロパティファイルは正しく組み合わせないといけません。XMLファイルとプロパティファイルの組み合わせを見直し，再度コマンド実行してください。

KEOS52054-I

The deleted row count is aa....aa.

aa....aa：削除された行数

説明

メッセージに表示された行数が削除されました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52055-I

cscutil will now start.

説明

cscutilコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52056-I

cscutil ended normally.

説明

cscutilコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52057-I

cscrcptnstart will now start.

説明

cscrcptnstartコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52058-I

cscrcptnstart ended normally.

説明

cscrcptnstartコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52059-E

An error occurred during reading of a file. (encoding = aa....aa, file = bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa：指定されたエンコーディング名

bb....bb：エラーが発生したファイル名

cc....cc：エラーの詳細メッセージ

説明

ファイル読み込みでエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

指定されたエンコーディング名を確認し，再度実行してください。

KEOS52060-E

An error occurred during reading of a file. (file name = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：エラーが発生したファイル名

bb....bb：エラーの詳細メッセージ

説明

ファイル読み込みでエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

エラーの原因を対策し，再度実行してください。

KEOS52061-E

cscrcptnstart ended abnormally.

説明

cscrcptnstartコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52062-E

An empty file is specified. (file name = aa....aa)

aa....aa：空のファイル名

説明

空のファイルが指定されています。

(S)

処理を終了します。

(O)

指定したファイルを確認して，再度オペレーションを実施してください。

KEOS52063-E

A specified file cannot be accessed. (file name = aa....aa)

aa....aa：アクセスできなかったファイル名

説明

指定ファイルは，何らかの原因によって，アクセスできません。

(S)

処理を終了します。

(O)

指定したファイルを確認して，再度オペレーションを実施してください。

KEOS52064-E

cscutil ended abnormally.

説明

cscutilコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52065-I

Usage:

cscutil [-h] -user <User Id> -pass <Password>

{-mng <manager name> |

-host <host>:<port> -mnguser <manager id> [-mngpass <manager passwd>]}

[-target <target name>] [-operation <operation name>]

[{-props <property> | -propfile <property file>}]

[-binary <binary file>]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscutilコマンドの使用方法です。

(S)

処理を続行します。

KEOS52066-I

Checking of the command arguments will now start.

説明

コマンドの引数のチェックを開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52067-I

Checking of the command arguments ended normally.

説明

コマンドの引数のチェックが正常終了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52068-I

Authentication for HCSC-Manager will now start.

説明

HCSC-Managerへの認証を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52069-I

Authentication for HCSC-Manager ended normally.

説明

HCSC-Managerへの認証が正常終了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52070-I

Now connecting to "aa....aa" ...

aa....aa：マネージャ識別名

説明

Management Serverのリモート管理機能への接続を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52071-I

Connection to the remote management function was established successfully.

説明

Management Serverのリモート管理機能への接続が正常終了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52072-I

オペレーションを開始します。オブジェクト名=[aa....aa]　オペレーション名=[bb....bb]

Operation is started. (target = aa....aa, operation = bb....bb)

aa....aa：オブジェクト名

bb....bb：オペレーション

説明

オペレーションを開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52073-I

オペレーションが正常終了しました。

Operation was finished normally.

説明

オペレーションが正常終了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52074-W

A file with the same name cannot be deleted when writing re-execution results to a file. (file = aa....aa, data = bb....bb)

aa....aa：ファイル名

bb....bb：出力しようとしたデータ

説明

再実行結果をファイル出力する際に同一名のファイルを削除できません。

(S)

処理を続行します。

(O)

ファイルを削除できない理由を調査してください。

KEOS52075-W

An attempt to write re-execution results to a file has failed. (details = aa....aa, file = bb....bb, data = cc....cc)

aa....aa：エラーの詳細情報

bb....bb：ファイル名

cc....cc：出力しようとしたデータ

説明

再実行結果のファイル出力に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

詳細メッセージを参考にして，ファイルの書き込みに失敗する理由を調査してください。

KEOS52076-I

cscpireexec will now start.

説明

cscpireexecコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52077-I

cscpireexec ended normally.

説明

cscpireexecコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52078-E

cscpireexec ended abnormally.

説明

cscpireexecコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52079-I

cscpasswd will now start.

説明

cscpasswdコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52080-I

cscpasswd ended normally.

説明

cscpasswdコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52081-E

cscpasswd ended abnormally.

説明

cscpasswdコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52082-I

cscrepctl will now start.

説明

cscrepctlコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52083-I

cscrepctl ended normally.

説明

cscrepctlコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52084-E

cscrepctl ended abnormally.

説明

cscrepctlコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52085-I

cscsvsetup will now start.

説明

cscsvsetupコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52086-I

cscsvsetup ended normally.

説明

cscsvsetupコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52087-E

cscsvsetup ended abnormally.

説明

cscsvsetupコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52088-I

cscsvunsetup will now start.

説明

cscsvunsetupコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52089-I

cscsvunsetup ended normally.

説明

cscsvunsetupコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52090-E

cscsvunsetup ended abnormally.

説明

cscsvunsetupコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52097-I

csccompodeploy will now start.

説明

csccompodeployコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52098-I

csccompodeploy ended normally.

説明

csccompodeployコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52099-E

csccompodeploy ended abnormally.

説明

csccompodeployコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52100-I

csccompoundeploy will now start.

説明

csccompoundeployコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52101-I

csccompoundeploy ended normally.

説明

csccompoundeployコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52102-E

csccompoundeploy ended abnormally.

説明

csccompoundeployコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52103-W

There is a conflict with information that has already been set. The set information will be ignored. (key = aa....aa, value = bb....bb, already set value = cc....cc)

aa....aa：構成定義ファイルに定義してある要素へのXPath

bb....bb：指定した値

cc....cc：すでに設定されている値

説明

すでにセットアップされている情報と異なります。設定した情報は無視されます。

(S)

処理を続行します。

(O)

すでにセットアップされている情報を変更したい場合はアンセットアップを行ってください。

KEOS52104-E

The request type that is already set up is not set to ON. (type = aa....aa)

aa....aa：リクエスト種別

request-ejb：EJB呼び出し

request-jms：JMS呼び出し

request-soap：SOAP呼び出し

request-dbq：DBQ呼び出し

説明

すでにセットアップされているリクエスト種別がONに設定されていません。

(S)

処理を終了します。

(O)

すでにセットアップされているリクエスト種別をONにして再度セットアップを行ってください。

KEOS52105-E

Cosminexus Manager does not exist, even though HCSC-Server is in the repository. (HCSC-Server name = aa....aa, Cosminexus Manager name = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：マネージャ識別名

説明

HCSCサーバがリポジトリ内に存在しているにもかかわらずManagerが存在していません。

(S)

処理を終了します。

(O)

指定したマネージャ識別名とHCSCサーバ名について次の内容を確認してください。

指定したHCSCサーバとManagerが存在しているかどうか。

指定したManager上にHCSCサーバが存在しているかどうか。

KEOS52106-E

The cluster does not exist, even though HCSC-Server is in the repository. (HCSC-Server name = aa....aa, cluster name = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：クラスタ名

説明

HCSCサーバがリポジトリ内に存在しているにもかかわらずクラスタが存在していません。

(S)

処理を終了します。

(O)

指定したクラスタ名とHCSCサーバ名について次の内容を確認してください。

指定したHCSCサーバとクラスタが存在しているかどうか。

指定したManager上にクラスタが存在しているかどうか。

KEOS52107-E

An error occurred because it differed from the value to which the set value had already been set in properties. (file = aa....aa, key = bb....bb, value = cc....cc, already setup value = dd....dd)

aa....aa：エラーが発生したファイル名

bb....bb：構成定義ファイルに定義してある要素へのXPath，またはエラーが発生したプロパティファイルのキー

cc....cc：指定した値

dd....dd：すでに設定されている値

説明

設定した値がすでに設定されている値と異なるためエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

すでに設定されている値を確認し，再度セットアップを実施してください。

KEOS52108-E

The new reception information differs from the already set up HCSC-Server reception information. (cluster name = aa....aa, current setup = bb....bb, new setup information = cc....cc)

aa....aa：クラスタ名

bb....bb：すでにセットアップされている受付情報

HCSCサーバ名：受付情報の形式で出力されます。

cc....cc：セットアップ時に指定した受付情報

受付情報=ONまたはOFFの形式で出力されます。

説明

セットアップするHCSCサーバの受付情報が不一致です。

(S)

処理を終了します。

(O)

受付情報が一致するようにHCSCサーバのセットアップを実施してください。

KEOS52109-E

Please perform unsetup of the HCSC-Server that has fewer reception types. (cluster name = aa....aa, current setup = bb....bb)

aa....aa：クラスタ名

bb....bb：すでにセットアップされている受付情報

HCSCサーバ名：受付情報の形式で出力します。

説明

受付種別の多いHCSCサーバをアンセットアップしようとしました。

(S)

処理を終了します。

(O)

HCSCサーバのアンセットアップを行う場合，受付種別の少ないHCSCサーバから先にアンセットアップしてください。

KEOS52110-I

Usage:

cscrcptnstop [-h] -user <User Id> -pass <Password>

{ -csc <HCSC-Server Name> | -cluster <Cluster Name> }

[ { -standard | -userdef } ]

[-stopfg { normal | wait | force } ]

[-nogc]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscrcptnstopコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52111-I

cscrcptnstop will now start.

説明

cscrcptnstopコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52112-I

cscrcptnstop ended normally.

説明

cscrcptnstopコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52113-E

cscrcptnstop ended abnormally.

説明

cscrcptnstopコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52114-I

Usage:

csccompostart [-h] -user <User Id> -pass <Password>

{ -csc <HCSC-Server Name> | -cluster <Cluster Name> }

{ -name <ServiceID> | -all [-errskip] | -namelist <Text File Name> [-errskip] }

[-nogc]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

csccompostartコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52115-I

csccompostart will now start.

説明

csccompostartコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52116-I

csccompostart ended normally.

説明

csccompostartコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52117-E

csccompostart ended abnormally.

説明

csccompostartコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52118-I

Usage:

csccompostop [-h] -user <User Id> -pass <Password>

{ -csc <HCSC-Server Name> | -cluster <Cluster Name> }

{ -name <ServiceID> | -all | -namelist <Text File Name> }

[-nogc]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

csccompostopコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52119-I

csccompostop will now start.

説明

csccompostopコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52120-I

csccompostop ended normally.

説明

csccompostopコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52121-E

csccompostop ended abnormally.

説明

csccompostopコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52122-I

cscenvbackup will now start.

説明

cscenvbackupコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52123-I

cscenvbackup ended normally.

説明

cscenvbackupコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52124-E

cscenvbackup ended abnormally.

説明

cscenvbackupコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52125-I

cscenvrestore will now start.

説明

cscenvrestoreコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52126-I

cscenvrestore ended normally.

説明

cscenvrestoreコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52127-W

The component is already deleted. (HCSC-Server name = aa....aa, component type = bb....bb, component name = cc....cc)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：配備するコンポーネント種別

bp：ビジネスプロセス

urcptn：ユーザ定義受付

adapter：サービスアダプタ

cc....cc：配備するコンポーネント名

説明

指定したコンポーネントはすでに削除されています。

(S)

処理を終了します。

KEOS52128-I

Usage:

cscrepdiff [-h] -user <UserID> -pass <Password>

-repfile <Zip File Name> [-allinfo]

[{ -check | -compo [-name <ServiceID> or UserDefinedReception(selectable) <ReceptionID>] }]

[-listfile <Text File Name>]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscrepdiffコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52129-I

cscrepdiff will now start.

説明

cscrepdiffコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52130-I

cscrepdiff ended normally.

説明

cscrepdiffコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52131-E

cscrepdiff ended abnormally.

説明

cscrepdiffコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52132-I

Usage:

cscstatus [-h] -user <User Id> -pass <Password>

[-csc <HCSC-Server Name> -type { reception | compo | system } ]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscstatusコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52133-I

cscstatus will now start.

説明

cscstatusコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52134-I

cscstatus ended normally.

説明

cscstatusコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52135-E

cscstatus ended abnormally.

説明

cscstatusコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52136-E

An error occurred because the specified value is already set. (file in which error occurred = aa....aa, key = bb....bb, specified value = cc....cc, already set value = dd....dd)

aa....aa：エラーが発生したファイル名

bb....bb：構成定義ファイルに定義してある要素へのXPath，またはエラーが発生したプロパティファイルのキー

cc....cc：指定した値

dd....dd：すでに設定されている値

HCSCサーバ名：値の形式で出力します。

説明

設定した値がすでに設定されている値と同一であるため，エラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

すでに設定されている値を確認し，再度セットアップを実施してください。

KEOS52137-E

cscenvrestore ended abnormally.

説明

cscenvrestoreコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52138-I

Usage:

cscenvbackup [-h] -user <User Id> -pass <Password>

[-backupdir <ZipFileOutputDirectory>]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscenvbackupコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52139-I

Usage:

cscenvrestore [-h] -user <User Id> -pass <Password>

[-restorefile <BackupZipFileName>]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscenvrestoreコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52140-E

An attempt to parse the HCSC-Server configuration definition file has failed. (file name = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ構築定義ファイル名

bb....bb：エラーの詳細

説明

HCSCサーバ構築定義ファイルの解析に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

詳細メッセージを参照してください。詳細メッセージが****の場合は，メッセージログに出力されているKEOS52141-Eメッセージを参照し，対策してください。

KEOS52141-E

A parsing error occurred. (type = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：種別

warning：警告が発生しました。

error：エラーが発生しました。

fatalError：致命的エラーが発生しました。

bb....bb：発生したエラーの詳細

説明

解析エラーの詳細です。

(S)

処理を続行します。

(O)

詳細メッセージを参照して対策してください。

KEOS52142-E

An error occurred while checking the values specified in the XML file. (tag name = aa....aa, value = bb....bb)

aa....aa：タグ名

bb....bb：指定した値

説明

XMLファイルに指定された値の検証でエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

仕様を確認し，タグに指定した値を確認し，再度実行してください。

KEOS52143-E

An error occurred while checking the properties file. (file name = aa....aa)

aa....aa：プロパティファイル名

説明

プロパティファイルの検証でエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージログに出力されているKEOS50026-Eメッセージを参照し，対策してください。

KEOS52144-E

An error occurred while checking the defined values in the properties file. (key name = aa....aa, value = bb....bb, error type = cc....cc)

aa....aa：キー名称

bb....bb：指定された値

cc....cc：エラー種別

NO_KEY：必須プロパティが指定されていません。

BAD_KEY：不正なキーが指定されています。

INVALID_VALUE：キー値が不正です。

説明

プロパティファイルの定義値の検証でエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

仕様を確認し，再度実行してください。

KEOS52145-E

An error occurred while checking the HCSC-Server setup file. (file name = aa....aa)

aa....aa：エラーが発生したファイル名

説明

HCSCサーバのセットアップファイルの検証でエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージログに出力されているKEOS52142-Eメッセージを参照し，対策してください。

KEOS52146-I

Usage:

cscsvcctl [-h] -user <User Id> -pass <Password>

{

-getfile <Get File Path>

| -setfile<Set File Path>

| [-cluster <Cluster Name>] -name <ServiceID> -props <property>

}

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscsvcctlコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52147-I

cscsvcctl will now start.

説明

cscsvcctlコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52148-I

cscsvcctl ended normally.

説明

cscsvcctlコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52149-E

cscsvcctl ended abnormally.

説明

cscsvcctlコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52150-I

Usage:

cscsvcls [-h] -user <User Id> -pass <Password> [-detail]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscsvclsコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52151-I

cscsvcls will now start.

説明

cscsvclsコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52152-I

cscsvcls ended normally.

説明

cscsvclsコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52153-E

cscsvcls ended abnormally.

説明

cscsvclsコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52154-E

The Service information was not found.

説明

サービス情報が見つかりませんでした。

(S)

処理を終了します。

(O)

サービスアダプタがインポートされていません。インポートを実施してから，再度実行してください。

KEOS52159-I

Usage:

csccompoconfig [-h] -user <User Id> -pass <Password>

{

-operation get -csc <HCSC-Server Name> -name <ReceptionID>

| -operation set -propfile <Component Property File Path>

{ -csc <HCSC-Server Name> -name <ReceptionID>

| -cluster <Cluster Name> -name <ReceptionID> }

}

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

csccompoconfigコマンドの使用方法です。

(S)

処理を続行します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52160-I

csccompoconfig will now start.

説明

csccompoconfigコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52161-I

csccompoconfig ended normally.

説明

csccompoconfigコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52162-E

csccompoconfig ended abnormally.

説明

csccompoconfigコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52163-W

The specified service has not been deployed. (service name = aa....aa)

aa....aa：サービス名

説明

指定したサービス部品は配備されていません。

(S)

処理を続行します。

(O)

指定したサービス部品が配備されているか確認してください。

KEOS52164-W

The deployment check of the service could not be executed.

説明

サービス部品の配備チェックができませんでした。

(S)

処理を続行します。

KEOS52165-W

The specified component has already been deleted. (cluster name = aa....aa, component name = bb....bb)

aa....aa：クラスタ名

bb....bb：配備するコンポーネント名

説明

指定したコンポーネントはすでに削除されています。

(S)

処理を終了します。

KEOS52166-W

The status of some information could not be acquired.

説明

状態が取得できなかった情報があります。

(S)

処理を続行します。

(O)

メッセージログを参照し，エラー内容を確認してください。

KEOS52175-I

The values in the cluster that must be unique will now be verified.

説明

クラスタ内でユニークであるべき値の検証を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52176-I

The values in the cluster that must be unique were verified successfully.

説明

クラスタ内でユニークであるべき値の検証が完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52177-I

The validity of the set value(s) will now be verified.

説明

設定値の妥当性の検証を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52178-I

The validity of the set value(s) was verified successfully.

説明

設定値の妥当性の検証が完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52179-E

The operation for the specified component cannot be executed. (HCSC-Server name = aa....aa, component type = bb....bb, component name = cc....cc)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：指定されたコンポーネント種別

bp：ビジネスプロセス

urcptn：ユーザ定義受付

adapter：サービスアダプタ

cc....cc：指定されたサービスIDまたは受付ID

説明

指定されたコンポーネントに対する操作は実行できません。

(S)

処理を終了します。

(O)

指定したサービスIDまたは受付IDがその操作で有効なIDかどうか確認してください。

KEOS52180-W

An attempt to automatically back up the HCSC-Manager environment has failed.

説明

HCSC-Manager環境の自動バックアップが失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

HCSC-Manager環境の自動バックアップが失敗した要因を取り除き，必要に応じてcscenvbackupコマンドでHCSC-Manager環境のバックアップファイルを取得してください。

KEOS52181-I

Usage:

cscapputil [-h] -user <User Id> -pass <Password>

{

-mng <Manager Name>

| -host <Host>:<Port> -mnguser <Manager Id>

[-mngpass <Manager Passwd>]

}

{

-operation { start | stop | delete }

-j2ee <J2EE Server Name> -app <Application Name>

| -operation list -j2ee <J2EE Server Name>

}

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscapputilコマンドの使用方法です。

(S)

処理を続行します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52182-I

cscapputil will now start.

説明

cscapputilコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52183-I

cscapputil ended normally.

説明

cscapputilコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52184-E

cscapputil ended abnormally.

説明

cscapputilコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52185-E

An error occurred while the definition file used to change the service information was being output. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

サービス情報変更定義ファイルの出力中にエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

詳細情報を参照し，問題を解決してから再度実行してください。

KEOS52186-I

The service information will now be acquired.

説明

サービス情報の取得を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52187-I

The service information was acquired successfully.

説明

サービス情報の取得に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52188-I

The service information will now be set.

説明

サービス情報の設定を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52189-I

The service information was set successfully.

説明

サービス情報の設定に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52190-I

HCSC-Manager's backup file has been acquired. (file name = aa....aa)

aa....aa：HCSC-Managerのバックアップファイル名

説明

HCSC-Manager環境のバックアップに成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52191-I

Backup file of repository has been acquired. (file name = aa....aa)

aa....aa：リポジトリのバックアップファイル名

説明

リポジトリのバックアップに成功しました。

なお，バックアップファイルはコマンドがエラーになる場合は，削除されることがあります。

(S)

処理を続行します。

KEOS52192-I

Usage:

cscresinfo [-h] -user <UserID> -pass <Password>

-csc <HCSC-Server Name>

[-item <Display Items>]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscresinfoコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52193-I

cscresinfo will now start.

説明

cscresinfoコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52194-I

cscresinfo ended normally.

説明

cscresinfoコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52195-E

cscresinfo ended abnormally.

説明

cscresinfoコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されたエラーメッセージを参照してください。

KEOS52196-E

An error occurred during the checking of properties-file combinations. (properties file name = aa....aa, property key of the error = bb....bb, value = cc....cc, property key of the error = dd....dd, value = ee....ee)

aa....aa：プロパティファイル名

bb....bb：エラーが発生したプロパティキー

cc....cc：設定されている値

dd....dd：エラーが発生したプロパティキー

ee....ee：設定されている値

説明

プロパティファイルの組み合わせの確認でエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

プロパティファイルの組み合わせを見直して，再度コマンドを実行してください。

KEOS52197-I

Usage:

cscenvupdate [-h] -csc <HCSC-Server Name> [-force]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscenvupdateコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52198-I

cscenvupdate will now start.

説明

cscenvupdateコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52199-I

cscenvupdate ended normally.

説明

cscenvupdateコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52200-E

cscenvupdate ended abnormally.

説明

cscenvupdateコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されたエラーメッセージを参照してください。

KEOS52201-I

The version of HCSC-Server will now be updated. (HCSC-Server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバをバージョンアップします。

(S)

処理を続行します。

KEOS52202-I

The version of HCSC-Server has been updated. (HCSC-Server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバをバージョンアップしました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52203-E

cscenvupdate has already been executed. (HCSC-server name = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

cscenvupdateコマンドがすでに実行されています。

(S)

処理を終了します。

(O)

cscenvupdateコマンドを実行しているユーザがいるかどうか確認してください。cscenvupdateコマンドを実行しているユーザがいない場合は，-forceオプションを付けて，再度cscenvupdateコマンドを実行してください。

KEOS52204-I

cscsetup will now start.

説明

cscsetupコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52205-I

cscsetup ended normally.

説明

cscsetupコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52206-E

cscsetup ended abnormally.

説明

cscsetupコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52207-I

Usage:

cscsetup [-h]

{

-setup <Definition Dir> [-hcscenv <CSCMNG Home Dir>]

| -unsetup [-force] [-deleteunit <Service Unit Name>]

| -change <Definition Dir> [-unit <Service Unit Name>]

}

[-yes]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscsetupコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52208-I

Usage:

cscmsgtk [-h]

-prf <PRF Trace File Path>

[-date [hhmmss[MMdd[yyyy]]],[hhmmss[MMdd[yyyy]]]]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscmsgtkコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52209-E

The command is invalid. (command = aa....aa)

Type 'help' for usage.

aa....aa：入力されたコマンド名

説明

該当するコマンドは存在しません。Helpコマンドを実行してコマンドの使用方法を確認してください。

(S)

処理を終了します。

(O)

コマンド名を確認し，再度コマンドを実行してください。

KEOS52210-E

A value is invalid. (value = aa....aa)

Type 'help' for usage.

aa....aa：入力された値

説明

該当するコマンドは存在しますが，指定方法に誤りがあります。Helpコマンドを実行してコマンドの使用方法を確認してください。

(S)

処理を終了します。

(O)

コマンドの指定内容を確認し，再度コマンドを実行してください。

KEOS52211-E

The specified directory was not found. (directory = aa....aa)

aa....aa：ディレクトリ名

説明

電文トレースの読み込み先ディレクトリが存在しません。

(S)

処理を終了します。

(O)

電文トレース読み込み先に指定したディレクトリを確認し，再度コマンドを実行してください。

KEOS52212-E

The telegram search function is invalid. Re-execute the cscmsgtk command with the -tlg option.

説明

電文検索機能は無効になっています。-tlgオプションを指定してcscmsgtkコマンドを実行する必要があります。

(S)

処理を終了します。

(O)

-tlgオプションを指定して，再度cscmsgtkコマンドを実行してください。

KEOS52213-E

The telegram trace file was not found in the telegram trace file directory. (directory = aa....aa)

aa....aa：ディレクトリ名

説明

電文トレース読み込み先ディレクトリ内に電文トレースファイルが存在しません。

(S)

処理を終了します。

(O)

電文トレース読み込み先ディレクトリに，csctelegramで始まるファイルがあるか確認し，再度コマンドを実行してください。

KEOS52214-I

No traces satisfying the search conditions were found.

説明

検索条件に該当するトレースは見つかりませんでした。

(S)

処理を続行します。

(O)

検索条件を見直し，再度コマンドを実行してください。

KEOS52215-E

The specified event ID was not found.

説明

指定されたイベントは見つかりませんでした。

(S)

処理を終了します。

(O)

指定したイベントIDを見直し，再度コマンドを実行してください。

KEOS52216-E

The value specified for the service information change definition is invalid. (key = aa....aa, value = bb....bb, reason = cc....cc)

aa....aa：定義

bb....bb：値

cc....cc：理由

The specified definition does not exist.：定義が存在しない

No value was specified.：値が存在しない

A value other than "true" or "false" was specified.：「true」または「false」以外が指定された

A specified character was neither a space, nor a half-width alphanumeric character or symbol (ASCII codes 0x21-0x7e).：半角英数字，半角記号（ASCIIコードの「0x21」〜「0x7E」），および半角スペース（ASCIIコードの「0x20」）以外が指定された

More than 40 bytes were specified.：40バイトを超えて指定された

説明

サービス情報変更定義に指定された値が不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

定義の仕様を確認してください。

KEOS52217-W

At least one line cannot be read.

説明

指定されたファイルに読み込めない行がありました。

(S)

処理を続行します。

(O)

解析したいPRFトレースが読み込めていれば，このメッセージは無視してください。解析したいトレースが読み込めなかった場合は，原因を対処して再度コマンドを実行してください。

KEOS52218-E

The status of HCSC Production Environment Easy Setup is invalid. (expected status = aa....aa, current status = bb....bb)

aa....aa：HCSC本番環境簡易セットアップの予期しているステータス

before_setup：セットアップ前の状態

setting：セットアップ途中状態

after_setup：セットアップ後の状態

unsetting：アンセットアップ途中状態

bb....bb：HCSC本番環境簡易セットアップの現状のステータス

before_setup：セットアップ前の状態

setting：セットアップ途中状態

after_setup：セットアップ後の状態

unsetting：アンセットアップ途中状態

説明

HCSC本番環境簡易セットアップのステータスが不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

ステータスを一致させてから再度実行してください。

KEOS52219-E

An error occurred during writing of a file. (file name = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：エラーが発生したファイル名

bb....bb：エラーの詳細メッセージ

説明

ファイル書き込みでエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

エラーの要因を調査し，対策してください。対策後に再度実行してください。

KEOS52220-I

File copying will now start.

説明

ファイルコピーを開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52221-I

File copying will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

ファイルコピーを実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52222-E

An attempt to copy a file has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

ファイルコピーに失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照し，エラー要因の対策をしてください。

KEOS52223-I

File copying will now end.

説明

ファイルコピーを終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52224-I

Building of Cosminexus Manager will now start.

説明

Managerの構築を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52225-I

Building of Cosminexus Manager will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

Managerの構築を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52226-E

An attempt to build Cosminexus Manager has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

Managerの構築に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照し，エラー要因の対策をしてください。

KEOS52227-I

Building of Cosminexus Manager will now end.

説明

Managerの構築を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52228-I

Cosminexus Manager will now start.

説明

Managerの起動を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52229-I

Startup of Cosminexus Manager will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

Managerの起動を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52230-E

An attempt to start Cosminexus Manager has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

Managerの起動に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照し，エラー要因の対策をしてください。

KEOS52231-I

Startup of Cosminexus Manager will now end.

説明

Managerの起動を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52232-I

Building of the logical server will now start.

説明

論理サーバの構築を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52233-I

Building of the logical server will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

論理サーバの構築を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52234-E

An attempt to build the logical server has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

論理サーバの構築に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照し，エラー要因の対策をしてください。

KEOS52235-I

Building of the logical server will now end.

説明

論理サーバの構築を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52236-I

The logical server will now start.

説明

論理サーバの起動を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52237-I

Startup of the logical server will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

論理サーバの起動を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52238-E

An attempt to start the logical server has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

論理サーバの起動に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照し，エラー要因の対策をしてください。

KEOS52239-I

Startup of the logical server will now end.

説明

論理サーバの起動を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52240-I

Building of HCSC-Server will now start.

説明

HCSCサーバの構築を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52241-I

Building of HCSC-Server will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

HCSCサーバの構築を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52242-E

An attempt to build HCSC-Server has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

HCSCサーバの構築に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照し，エラー要因の対策をしてください。

KEOS52243-I

Building of HCSC-Server will now end.

説明

HCSCサーバの構築を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52244-I

Stopping of the logical server will now start.

説明

論理サーバの停止を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52245-I

Stopping of the logical server will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

論理サーバの停止を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52246-E

An attempt to stop the logical server has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

論理サーバの停止に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照し，エラー要因の対策をしてください。

KEOS52247-I

Stopping of the logical server will now end.

説明

論理サーバの停止を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52248-I

Deletion of HCSC-Server will now start.

説明

HCSCサーバの削除を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52249-I

Deletion of HCSC-Server will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

HCSCサーバの削除を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52250-E

An attempt to delete HCSC-Server has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

HCSCサーバの削除に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照し，エラー要因の対策をしてください。

KEOS52251-I

Deletion of HCSC-Server will now end.

説明

HCSCサーバの削除を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52252-I

Deletion of the logical server will now start.

説明

論理サーバの削除を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52253-I

Deletion of the logical server will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

論理サーバの削除を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52254-E

An attempt to delete the logical server has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

論理サーバの削除に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照し，エラー要因の対策をしてください。

KEOS52255-I

Deletion of the logical server will now end.

説明

論理サーバの削除を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52256-I

Stopping of Cosminexus Manager will now start.

説明

Managerの停止を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52257-I

Stopping of Cosminexus Manager will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

Managerの停止を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52258-E

An attempt to stop Cosminexus Manager has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

Managerの停止に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照し，エラー要因の対策をしてください。

KEOS52259-I

Stopping of Cosminexus Manager will now end.

説明

Managerの停止を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52260-I

Deletion of Cosminexus Manager will now start.

説明

Managerの削除を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52261-I

Deletion of Cosminexus Manager will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

Managerの削除を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52262-E

An attempt to delete Cosminexus Manager has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

Managerの削除に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照し，エラー要因の対策が必要か判断してください。対策が必要な場合は，エラー要因の対策をしてください。

KEOS52263-I

Deletion of Cosminexus Manager will now end.

説明

Managerの削除を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52264-I

HCSC Production Environment Easy Setup will now start changing the environment.

説明

HCSC本番環境簡易セットアップの変更を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52265-I

Modification of the file will now start. (file = aa....aa)

aa....aa：ファイル名

説明

ファイルの変更を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52266-I

Modification of the file will now be executed (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

ファイルの変更を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52267-W

Modification of the file has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

ファイルの変更に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

出力されたメッセージを参照し，エラー要因の対策が必要か判断してください。対策が必要な場合は，エラー要因の対策をしてください。

KEOS52268-I

Modification of the file will now end. (file = aa....aa)

aa....aa：ファイル名

説明

ファイルの変更を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52269-Q

The logical server (PRF, J2EE server, and Web server) will start or stop. Is this OK? (Y/N)

説明

論理サーバ（PRF，J2EEサーバ，およびWebサーバ）の開始または停止をして問題がないのかを確認するメッセージです。

(S)

処理を続行します。

(O)

問題がない場合は［Y］キーを，問題がある場合は［N］キーを押してください。

KEOS52270-I

HCSC Production Environment Easy Setup will now finish changing the environment.

説明

HCSC本番環境簡易セットアップの変更を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52271-I

HCSC Production Environment Easy Setup will now start setup.

説明

HCSC本番環境簡易セットアップのセットアップを開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52272-I

HCSC Production Environment Easy Setup will now finish setup. (soap-mode = aa....aa)

aa....aa：SOAPモード（SOAP1.1モード，またはSOAP1.1/1.2併用モード）

説明

HCSC本番環境簡易セットアップのセットアップを終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52273-I

HCSC Production Environment Easy Setup will now start unsetup.

説明

HCSC本番環境簡易セットアップのアンセットアップを開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52274-I

HCSC Production Environment Easy Setup will now finish unsetup.

説明

HCSC本番環境簡易セットアップのアンセットアップを終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52275-E

An attempt by HCSC Production Environment Easy Setup to change the environment has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：変更に失敗したファイル名を","（コンマ）区切りで出力

説明

HCSC本番環境簡易セットアップの変更に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照し，エラー要因の対策をしてください。

KEOS52276-W

File deletion has failed. (file = aa....aa)

aa....aa：ファイル名

説明

ファイルの削除に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

削除できなかったファイルを削除してください。

KEOS52278-E

A trace to be analyzed did not exist in the read file.

説明

読み込んだファイルには解析対象となるトレースが存在しませんでした。

(S)

処理を終了します。

KEOS52279-W

No traces existed for the specified time. If you want to return to the original state, type 'focus'.

説明

指定した時刻にわたるトレースは存在しませんでした。元に戻す場合は，'focus'と入力してください。

(S)

処理を続行します。

KEOS52280-I

The search will now start. (search condition (WHERE phrase) = aa....aa)

aa....aa：検索条件

説明

メッセージに表示された条件で検索を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52281-I

Deletion of the execution logs for the selected process instance will now start. (deletion condition (type = aa....aa) = [bb....bb])

aa....aa：条件種別

idlist：プロセスインスタンス識別子リストによる削除

where：プロセスインスタンス識別子以外の条件による削除

bb....bb：削除条件

説明

メッセージに表示された条件でプロセスインスタンスの実行履歴削除を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52282-E

The specified number exceeds the maximum specifiable number. (specified number = aa....aa, maximum specifiable number = bb....bb)

aa....aa：指定された件数

bb....bb：指定できる件数

説明

指定された件数は，指定できる件数を超えています。

(S)

処理を終了します。

(O)

指定できる件数を入力して，再度実行してください。

KEOS52283-E

The specified value is not a directory. (specified value = aa....aa)

aa....aa：指定された値

説明

指定された値はディレクトリではありません。

(S)

処理を終了します。

(O)

値にはディレクトリを指定してください。

KEOS52284-E

An environment has already been set up by something other than HCSC Production Environment Easy Setup. (value = aa....aa)

aa....aa：構築環境の文字列

説明

すでにHCSC本番環境簡易セットアップ以外でほかの環境がセットアップされています。

(S)

処理を終了します。

(O)

セットアップされているほかの環境をアンセットアップしてください。

KEOS52285-I

The PRF trace is being loaded. This process might take some time.

説明

PRFトレースの読み込み処理中です。この処理は，時間が掛かる場合があります。

(S)

処理を続行します。

KEOS52286-I

aa....aa records have been loaded.

aa....aa：読み込み完了行数

説明

メッセージに表示された行数の読み込みが完了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52287-W

An attempt to copy a file has failed. (details =aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

ファイルコピーに失敗しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52288-W

An attempt to delete HCSC-Server has failed. (details =aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

HCSCサーバの削除に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

出力されたメッセージを参照し，エラー要因の対策が必要か判断してください。対策が必要な場合は，エラー要因の対策をしてください。

KEOS52289-W

An attempt to delete Cosminexus Manager has failed. (details =aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

Managerの削除に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52290-I

Re-execution of process instances has finished. (succeeded = aa....aa, failed = bb....bb)

aa....aa：成功した件数

bb....bb：失敗した件数

説明

プロセスインスタンスの再実行が完了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52291-E

The owner name is invalid. (owner name = aa....aa)

aa....aa：オーナー名

説明

オーナー名が不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

cscsetup.propertiesのownerに設定された値がOSで使用できる値になっているか確認してください。それ以外の要因の場合は，再度実行して，それでも同じエラーが発生する場合は保守員に連絡してください。

KEOS52292-E

The group name is invalid. (group name = aa....aa)

aa....aa：グループ名

説明

グループ名が不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

cscsetup.propertiesのgroupに設定された値がOSで使用できる値になっているか確認してください。それ以外の要因の場合は，再度実行して，それでも同じエラーが発生する場合は保守員に連絡してください。

KEOS52293-I

Initialization processing will now start.

説明

初期化処理を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52294-I

Initialization processing will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

初期化処理を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52295-E

Initialization processing has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

初期化処理に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照してエラー要因の対策をしてください。

KEOS52296-I

Initialization processing will now end.

説明

初期化処理を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52297-I

End processing will now start.

説明

終了処理を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52298-I

End processing will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

終了処理を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52299-E

End processing has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

終了処理に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照してエラー要因の対策をしてください。

KEOS52300-W

End processing has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

終了処理に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

出力されたメッセージを参照し，エラー要因の対策が必要か判断してください。対策が必要な場合は，エラー要因の対策をしてください。

KEOS52301-I

End processing will now end.

説明

終了処理を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52302-W

The file to be changed is not in the directory. (directory = aa....aa)

aa....aa：ディレクトリ名

説明

読み込み先ディレクトリ内に変更対象ファイルが存在しません。

(S)

処理を続行します。

(O)

次の内容を確認してください。

指定した定義ファイルの格納先ディレクトリを間違えていないかどうか。

指定したディレクトリ下に，定義ファイルが存在するかどうか。

KEOS52303-E

An attempt to check the directory has failed. (details = aa....aa, directory = bb....bb)

aa....aa：詳細情報

bb....bb：ディレクトリ名

説明

ディレクトリチェックに失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

詳細情報を参照し，対策をしてください。

KEOS52304-I

A definition file get operation will now start.

説明

開発環境に設定された定義ファイルの取得（csccmctlコマンドの-operationオプションにgetを指定）を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52305-I

A definition file get operation has ended successfully.

説明

開発環境に設定された定義ファイルの取得（csccmctlコマンドの-operationオプションにgetを指定）が正常に終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52306-I

A definition file set operation will now start.

説明

運用環境への定義ファイルの設定（csccmctlコマンドの-operationオプションにsetを指定）を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52307-I

A definition file set operation has ended successfully.

説明

運用環境への定義ファイルの設定（csccmctlコマンドの-operationオプションにsetを指定）が正常に終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52308-I

A definition file reset operation will now start.

説明

運用環境上に設定した定義ファイルの削除（csccmctlコマンドの-operationオプションにresetを指定）を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52309-I

A definition file reset operation has ended successfully.

説明

運用環境上に設定した定義ファイルの削除（csccmctlコマンドの-operationオプションにresetを指定）が正常に終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52310-W

The specified definition file does not found in the repository. (clusterName = aa....aa, component name = bb....bb, definitionFileName = cc....cc)

aa....aa：クラスタ名

bb....bb：サービスIDまたは受付ID

cc....cc：定義ファイル名

説明

指定された定義ファイルがリポジトリ上に存在しません。

(S)

処理を終了します。

(O)

cscsvclsコマンドを実行し，定義ファイルが設定されていること，および引数に指定した定義ファイル名が正しいことを見直してください。

KEOS52311-E

The set value is invalid in validation check.(clusterName = aa....aa, component name = bb....bb, definitionFileName = cc....cc)

aa....aa：クラスタ名

bb....bb：サービスIDまたは受付ID

cc....cc：定義ファイル名

説明

設定された定義ファイルのチェックで不正を検知しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

定義ファイルの内容を見直してください。また，直前に出力されているエラーメッセージを参照し，エラー要因を取り除いてください。

KEOS52312-E

definition file can not change because definition file has been deployed.(clusterName= aa....aa, component name = bb....bb)

aa....aa：クラスタ名

bb....bb：サービスIDまたは受付ID

説明

配備状態のコンポーネントに対してこのコマンドが使用されました。

(S)

処理を終了します。

(O)

未配備状態のコンポーネントに対してこのコマンドを使用してください。

KEOS52313-E

The specified definition file does not found. (clusterName = aa....aa, component name = bb....bb, definitionFileName = cc....cc)

aa....aa：クラスタ名

bb....bb：サービスIDまたは受付ID

cc....cc：定義ファイル名

説明

指定された定義ファイルが存在しません。

(S)

処理を終了します。

(O)

cscsvclsコマンドを実行し，サービスIDまたは受付IDが示す定義ファイルの有無を見直してください。また，直前に出力されているエラーメッセージを参照し，エラー要因を取り除いてください。

KEOS52314-I

The custom EAR File will now be changed.

説明

EARファイルの変更を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52315-I

The custom EAR File was changed successfully.

説明

EARファイルの変更に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52316-W

Part of a definition file failed to load. (clusterName= aa....aa, component name = bb....bb, definitionFileName = cc....cc, details = dd....dd)

aa....aa：クラスタ名

bb....bb：サービスIDまたは受付ID

cc....cc：定義ファイル名

dd....dd：詳細情報

説明

一部の定義ファイルのロードに失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

サービスIDまたは受付IDが示す定義ファイルを見直してください。また，メッセージログに出力されている詳細情報を確認してください。

KEOS52317-I

Usage:

csccmctl [-h] -user <UserID> -pass <Password>

-cluster <Cluster Name> -name <ServiceID | ReceptionID>

-targetfilename <Definition File Name>

[-basedir<BaseDirectory>] -operation { get | set | reset }

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

csccmctlコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，csccmctlコマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52318-I

csccmctl will now start.

説明

csccmctlコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52319-I

csccmctl ended normally.

説明

csccmctlコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52320-E

csccmctl ended abnormally.

説明

csccmctlコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52321-I

Usage:

cscrepcheck [-h] -user <UserID> -pass <Password>

-repfile <Zip File Name>

[-compo [-name <service ID> or UserDefinedReception(selectable) <ReceptionID>]]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscrepcheckコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52322-I

cscrepcheck will now start.

説明

cscrepcheckコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52323-I

cscrepcheck ended normally.

説明

cscrepcheckコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52324-E

cscrepcheck ended abnormally.

説明

cscrepcheckコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52325-E

The library version of HCSC Server is illegal. (HCSC-Server name = aa....aa, clusterName = bb....bb, HCSC-Server version = cc....cc, HCSC-Server-Library version = dd....dd)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：クラスタ名

cc....cc：実行環境のインストールバージョン

dd....dd：実行環境のライブラリバージョン

説明

実行環境のライブラリバージョンが不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

Management Serverを再起動してください。問題が改善しない場合は保守員に連絡してください。

KEOS52326-E

A definition file management command was executed for a component that is not custom reception or for a custom adapter. (clusterName= aa....aa, component name = bb....bb, Service Type = cc....cc)

aa....aa：クラスタ名

bb....bb：コンポーネント名

cc....cc：サービス種別

説明

カスタム受付またはカスタムアダプタ※ではないコンポーネントに対して定義ファイル管理コマンドが実行されました。

(S)

処理を終了します。

(O)

カスタム受付またはカスタムアダプタコンポーネントに対してこのコマンドを使用してください。

注※

該当するコンポーネントは，次のコンポーネントです。

ユーザ定義受付

カスタムアダプタ開発フレームワークを利用して実装している製品提供のアダプタ

KEOS52327-E

The command cannot be executed because the repository contains multiple clusters.

説明

リポジトリまたはリポジトリZIPファイルに複数クラスタが存在する場合，コマンドは実行できません。

(S)

処理を中断します。

KEOS52328-E

User-defined reception cannot be specified. (command argument = aa....aa, component name = bb....bb)

aa....aa：コマンド引数

bb....bb：受付ID

説明

ユーザ定義受付は指定できません。

(S)

処理を中断します。

(O)

コマンド引数に指定したコンポーネント名を確認してください。

KEOS52329-E

The specified component is not found in the repository. (component name = aa....aa)

aa....aa：サービスIDまたは受付ID

説明

指定したHCSCコンポーネントはリポジトリ内に存在しません。

(S)

処理を中断します。

(O)

コマンド引数に指定したコンポーネント名を確認してください。

KEOS52330-I

Usage:

cscfscls [-h] -user <UserID> -pass <Password>

{ -cluster <Cluster Name> | -csc <HCSC-Server Name> }

{ -folder <Common Folder> | -all }

[ -t <Start Time> | -d <Days> ]

[ -recursive ]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscfsclsコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52331-I

Usage:

cscfscrm [-h] -user <UserID> -pass <Password>

{ -cluster <Cluster Name> | -csc <HCSC-Server Name> }

{ -folder <Common Folder> [ -targetfilename <File Name> | -t <Start Time> | -d <Days> ]

| -all [ -t <Start Time> | -d <Days> ]}

[ -retrycount <Retry Count>] [ -retryinterval <Retry Interval>]

[ -recursive ]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscfscrmコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52332-I

Usage:

cscfswls [-h] -user <UserID> -pass <Password>

{ -cluster <Cluster Name> | -csc <HCSC-Server Name> }

{ -name <Component Name> | -all }

[ -t <Start Time> | -d <Days> ]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscfswlsコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52333-I

Usage:

cscfswrm [-h] -user <UserID> -pass <Password>

{ -cluster <Cluster Name> | -csc <HCSC-Server Name> }

{ -name <Component Name> | -all }

[ -t <Start Time> | -d <Days> ]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscfswrmコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52334-I

cscfscls will now start.

説明

cscfsclsコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52335-I

cscfscls ended normally.

説明

cscfsclsコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52336-E

cscfscls ended abnormally.

説明

cscfsclsコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52337-I

cscfscrm will now start.

説明

cscfscrmコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52338-I

cscfscrm ended normally.

説明

cscfscrmコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52339-E

cscfscrm ended abnormally.

説明

cscfscrmコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52340-I

cscfswls will now start.

説明

cscfswlsコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52341-I

cscfswls ended normally.

説明

cscfswlsコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52342-E

cscfswls ended abnormally.

説明

cscfswlsコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52343-I

cscfswrm will now start.

説明

cscfswrmコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52344-I

cscfswrm ended normally.

説明

cscfswrmコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52345-E

cscfswrm ended abnormally.

説明

cscfswrmコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52346-W

The end of the filename is deleted for the format adjustment. (original filename = aa....aa, displayed filename = bb....bb)

aa....aa：元のファイル名

bb....bb：表示ファイル名

説明

フォーマット調整のため，ファイル名の末尾を削除します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52347-I

A part of file name in a common folder is cut off and displayed.

説明

共通フォルダ内のファイル名の末尾を削除して表示しています。

(S)

処理を続行します。

(O)

メッセージログに出力されているKEOS52346-Wメッセージを確認してください。

KEOS52348-I

Usage:

cscrepupdate [-h] -user <UserID> -pass <Password>

-inputfile <Zip File Name> -outputfile <Zip File Name>

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscrepupdateコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52349-I

cscrepupdate will now start.

説明

cscrepupdateコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52350-I

cscrepupdate ended normally.

説明

cscrepupdateコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52351-E

cscrepupdate ended abnormally.

説明

cscrepupdateコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52352-E

The specified input file and output file are the same file.

説明

指定された入力ファイルと出力ファイルが同じファイルです。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力ファイルは入力ファイルと異なるファイルを指定してください。

KEOS52353-I

The specified file is the latest version. (version = aa....aa)

aa....aa：リポジトリのバージョン

説明

指定されたファイルは最新バージョンです。

(S)

処理を続行します。

KEOS52354-I

Usage:

cscprecache [-h] -user <UserID> -pass <Password>

-csc <HCSC-Server Name> [-name <Component Name>]

--

Version aa....aa(bb....bb)

aa....aa：サービスプラットフォームのバージョン

bb....bb：サービスプラットフォームの製品名

説明

cscprecacheコマンドの使用方法です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS52355-I

cscprecache will now start.

説明

cscprecacheコマンドを起動します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52356-I

cscprecache ended normally.

説明

cscprecacheコマンドが正常終了しました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52357-E

cscprecache ended abnormally.

説明

cscprecacheコマンドが異常終了しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KEOS52358-E

An error occurred while checking the HCSC component specification file. (file name = aa....aa, specified value = bb....bb)

aa....aa：ファイル名

bb....bb：指定された値

説明

HCSCコンポーネント指定ファイルの検証でエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

仕様を確認し，再度実行してください。

KEOS52363-E

The status of HCSC Production Environment Easy Setup is invalid. (expected status = aa....aa, current status = bb....bb, service unit name = cc....cc)

aa....aa：HCSC本番環境簡易セットアップの予期しているステータス

before_setup：セットアップ前の状態

setting：セットアップ途中状態

after_setup：セットアップ後の状態

unsetting：アンセットアップ途中状態

bb....bb：HCSC本番環境簡易セットアップの現状のステータス

before_setup：セットアップ前の状態

setting：セットアップ途中状態

after_setup：セットアップ後の状態

unsetting：アンセットアップ途中状態

cc....cc：サービスユニット名

説明

HCSC本番環境簡易セットアップのステータスが不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

メッセージに表示されたサービスユニット名に対応する論理サーバ/HCSCサーバのステータスを一致させてから再度実行してください。

KEOS52364-E

The specified service unit name does not exist in the built production environment. (service unit name = aa....aa)

aa....aa：サービスユニット名

説明

指定したサービスユニット名が構築済み本番環境に存在しません。

(S)

処理を終了します。

(O)

本番環境に存在するサービスユニット名を指定して再度セットアップしてください。

KEOS52365-E

The production environment was already built with different functions of HCSC Production Environment Easy Setup. (performed setup method = aa....aa, current setup method = bb....bb)

aa....aa：構築済み本番環境のセットアップ方法

setup：セットアップ

multi setup：追加構築可能環境セットアップ

bb....bb：実行したセットアップ方法

setup：セットアップ

multi setup：追加構築可能環境セットアップ

説明

本番環境簡易セットアップの異なる機能で本番環境が構築されています。

(S)

処理を終了します。

(O)

構築済みの本番環境をアンセットアップしてから，再度本番環境簡易構築を実行してください。

KEOS52500-I

HCSC-Managerを起動しました。

HCSC-Manager has started.

説明

HCSC-Managerが起動しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52501-I

HCSC-Managerを終了しました。

HCSC-Manager ended.

説明

HCSC-Managerが終了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52502-I

ログインが選択されました。

Login was selected.

説明

メニューからログインが選択されました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52503-I

HCSC-Managerへのログインを中断します。詳細情報=[aa....aa]

Login to HCSC-Manager will now stop. (details = aa....aa)

aa....aa：中断の原因

説明

ログイン処理を中止します。

(S)

ログイン処理を終了します。

(O)

エラーによる中止の場合は，エラー原因を取り除いたあとに再度ログインを実行してください。

KEOS52504-W

HCSC-Managerへログイン済みです。

Login to HCSC-Manager has already finished.

説明

ログイン状態なので，ログインできません。

(S)

ログイン処理を終了します。

KEOS52505-I

ログアウトが選択されました。

Logout was selected.

説明

メニューからログアウトが選択されました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52506-I

HCSC-Managerからのログアウトを中断します。

Logout from HCSC-Manager will now stop.

説明

ログアウト処理を中止します。

(S)

ログアウト処理を終了します。

(O)

エラーによる中止の場合は，エラー原因を取り除いたあとに再度ログアウトを実行してください。

KEOS52507-W

HCSC-Managerからログアウト済みです。

Logout from HCSC-Manager has already finished.

説明

ログアウト状態なので，ログアウトできません。

(S)

ログアウト処理を終了します。

KEOS52508-Q

HCSC-Managerからログアウトします。よろしいですか？

The user will be logged out from HCSC-Manager. Is this OK?

説明

ログアウト実行の確認メッセージです。

(S)

処理を続行します。

(O)

ログアウトする場合は［OK］ボタン，ログアウトしない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KEOS52509-I

ダイアログで[はい]が選択されました。

In the dialog box, [Yes] was selected.

説明

ダイアログで［はい］がクリックされました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52510-I

ダイアログで[いいえ]が選択されました。

In the dialog box, [No] was selected.

説明

ダイアログで［いいえ］がクリックされました。

(S)

処理を終了します。

KEOS52514-I

HCSC-Managerビューを作成します。

The HCSC-Manager view will be created.

説明

HCSC-Managerビューを作成します。

KEOS52515-I

HCSC-Managerビューの作成が完了しました。

The creation of the HCSC-Manager view has finished.

説明

HCSC-Managerビューの作成が完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52516-E

HCSC-Managerビューの表示でエラーが発生しました。詳細情報=[aa....aa]

An error occurred in the display of the HCSC-Manager view. (details = aa....aa)

aa....aa：エラー詳細情報

説明

HCSC-Managerビューを作成する処理中にエラーが発生しました。

(S)

HCSC-Managerビューの作成処理を終了します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52517-I

HCSC-Managerビューを閉じました。

The HCSC-Manager view closed.

説明

HCSC-Managerビューを閉じました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52518-I

情報の取得を開始します。

The information acquisition will now start.

説明

情報の取得を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52519-I

情報の取得に成功しました。

The information was acquired successfully.

説明

情報の取得に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52520-Q

HCSCサーバ[aa....aa]を起動します。よろしいですか？

The HCSC-Server "aa....aa" will start. Is this OK?

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバの起動確認メッセージです。

(S)

処理を続行します。

(O)

ログアウトする場合は［OK］ボタン，ログアウトしない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KEOS52521-Q

HCSCサーバ[aa....aa]を停止します。よろしいですか？

The HCSC-Server "aa....aa" will stop. Is this OK?

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバの停止確認メッセージです。

(S)

処理を続行します。

(O)

ログアウトする場合は［OK］ボタン，ログアウトしない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KEOS52522-Q

HCSCサーバ[aa....aa]の標準受付を開始します。よろしいですか？

The standard reception for the HCSC-Server "aa....aa" will now start. Is this OK?

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバ標準受付の開始確認メッセージです。

(S)

処理を続行します。

(O)

ログアウトする場合は［OK］ボタン，ログアウトしない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KEOS52523-Q

HCSCサーバ[aa....aa]の標準受付を通常停止します。よろしいですか？

A normal stop of the standard reception for the HCSC-Server "aa....aa" will now be performed. Is this OK?

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバ標準受付の通常停止確認メッセージです。

(S)

処理を続行します。

(O)

ログアウトする場合は［OK］ボタン，ログアウトしない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KEOS52524-Q

HCSCサーバ[aa....aa]の標準受付を計画停止します。よろしいですか？

A planned stop of the standard reception for the HCSC-Server "aa....aa" will now be performed. Is this OK?

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバ標準受付の計画停止確認メッセージです。

(S)

処理を続行します。

(O)

ログアウトする場合は［OK］ボタン，ログアウトしない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KEOS52525-Q

HCSCサーバ[aa....aa]の連携受付を開始します。よろしいですか？

The linkage reception for the HCSC-Server "aa....aa" will now start. Is this OK?

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバ連携受付の開始確認メッセージです。

(S)

処理を続行します。

(O)

ログアウトする場合は［OK］ボタン，ログアウトしない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KEOS52526-Q

HCSCサーバ[aa....aa]の連携受付を通常停止します。よろしいですか？

A normal stop of the linkage reception for the HCSC-Server "aa....aa" will now be performed. Is this OK?

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバ連携受付の通常停止確認メッセージです。

(S)

処理を続行します。

(O)

ログアウトする場合は［OK］ボタン，ログアウトしない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KEOS52527-Q

HCSCサーバ[aa....aa]の連携受付を計画停止します。よろしいですか？

A planned stop of the linkage reception for the HCSC-Server "aa....aa" will be performed. Is this OK?

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバ連携受付の計画停止確認メッセージです。

(S)

処理を続行します。

(O)

ログアウトする場合は［OK］ボタン，ログアウトしない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KEOS52528-Q

HCSCサーバ[aa....aa]とクラスタ[bb....bb]の連携を開始します。よろしいですか？

The HCSC-Server "aa....aa" and the cluster "bb....bb" will be linked. Is this OK?

aa....aa：連携元HCSCサーバ名

bb....bb：連携先クラスタ名

説明

HCSCサーバとクラスタの連携開始確認メッセージです。

(S)

処理を続行します。

(O)

ログアウトする場合は［OK］ボタン，ログアウトしない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KEOS52529-Q

HCSCサーバ[aa....aa]とクラスタ[bb....bb]の連携を停止します。よろしいですか？

The linkage of the HCSC-Server "aa....aa" and the cluster "bb....bb" will be stopped. Is this OK?

aa....aa：連携元HCSCサーバ名

bb....bb：連携先クラスタ名

説明

HCSCサーバとクラスタの連携停止確認メッセージです。

(S)

処理を続行します。

(O)

ログアウトする場合は［OK］ボタン，ログアウトしない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KEOS52530-Q

ビジネスプロセス[aa....aa]を開始します。よろしいですか？

The business process "aa....aa" will start. Is this OK?

aa....aa：ビジネスプロセスのサービスID

説明

ビジネスプロセスの開始確認メッセージです。

(S)

処理を続行します。

(O)

ログアウトする場合は［OK］ボタン，ログアウトしない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KEOS52531-Q

ビジネスプロセス[aa....aa]を停止します。よろしいですか？

The business process "aa....aa" will stop. Is this OK?

aa....aa：ビジネスプロセスのサービスID

説明

ビジネスプロセスの停止確認メッセージです。

(S)

処理を続行します。

(O)

ログアウトする場合は［OK］ボタン，ログアウトしない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KEOS52532-Q

サービスアダプタ[aa....aa]を開始します。よろしいですか？

The service adapter "aa....aa" will start. Is this OK?

aa....aa：サービスアダプタのサービス名

説明

サービスアダプタの開始確認メッセージです。

(S)

処理を続行します。

(O)

ログアウトする場合は［OK］ボタン，ログアウトしない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KEOS52533-Q

サービスアダプタ[aa....aa]を停止します。よろしいですか？

The service adapter "aa....aa" will stop. Is this OK?

aa....aa：サービスアダプタのサービス名

説明

サービスアダプタの停止確認メッセージです。

(S)

処理を続行します。

(O)

ログアウトする場合は［OK］ボタン，ログアウトしない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KEOS52534-I

HCSCサーバの起動に成功しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]

The HCSC-Server started successfully. (HCSC-Server = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバの起動成功メッセージです。

(S)

処理を続行します。

KEOS52535-I

HCSCサーバの停止に成功しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]

The HCSC-Server stopped successfully. (HCSC-Server = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバの停止に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52536-I

HCSCサーバの標準受付開始に成功しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]

The standard reception for the HCSC-Server started successfully. (HCSC-Server = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバの標準受付開始に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52537-I

HCSCサーバの標準受付通常停止に成功しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]

The normal stop of the standard reception for the HCSC-Server was successful. (HCSC-Server = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバの標準受付通常停止に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52538-I

HCSCサーバの連携受付開始に成功しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]

The linkage reception for the HCSC-Server started successfully. (HCSC-Server = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバの連携受付開始に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52539-I

HCSCサーバの連携受付通常停止に成功しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]

The normal stop of the linkage reception for the HCSC-Server was successful. (HCSC-Server = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバの連携受付通常停止に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52540-I

HCSCサーバとクラスタの連携開始に成功しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]　クラスタ名=[bb....bb]

The HCSC-Server and the cluster linked successfully. (HCSC-Server = aa....aa, cluster = bb....bb)

aa....aa：連携元HCSCサーバ名

bb....bb：連携先クラスタ名

説明

HCSCサーバとクラスタの連携開始に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52541-I

HCSCサーバとクラスタの連携停止に成功しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]　クラスタ名=[bb....bb]

The linkage of the HCSC-Server and the cluster ended normally. (HCSC-Server = aa....aa, cluster = bb....bb)

aa....aa：連携元HCSCサーバ名

bb....bb：連携先クラスタ名

説明

HCSCサーバとクラスタの連携停止に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52542-I

ビジネスプロセスの開始に成功しました。ビジネスプロセス名=[aa....aa]

The business process started successfully. (business process = aa....aa)

aa....aa：ビジネスプロセスのサービスID

説明

ビジネスプロセスの開始に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52543-I

ビジネスプロセスの停止に成功しました。ビジネスプロセス名=[aa....aa]

The business process ended normally. (business process = aa....aa)

aa....aa：ビジネスプロセスのサービスID

説明

ビジネスプロセスの停止に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52544-I

サービスアダプタの開始に成功しました。サービスアダプタ名=[aa....aa]

The service adapter started successfully. (service adapter = aa....aa)

aa....aa：サービスアダプタのサービス名

説明

サービスアダプタの開始に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52545-I

サービスアダプタの停止に成功しました。サービスアダプタ名=[aa....aa]

The service adapter stopped successfully. (service adapter = aa....aa)

aa....aa：サービスアダプタのサービス名

説明

サービスアダプタの停止に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52546-E

HCSCサーバの起動に失敗しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]　詳細情報=[bb....bb]

An attempt to start the HCSC-Server has failed. (HCSC-Server = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：エラー詳細情報

説明

HCSCサーバの起動に失敗しました。

(S)

HCSCサーバの起動処理を終了します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52547-E

HCSCサーバの停止に失敗しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]　詳細情報=[bb....bb]

An attempt to stop the HCSC-Server has failed. (HCSC-Server = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：エラー詳細情報

説明

HCSCサーバの停止に失敗しました。

(S)

HCSCサーバの停止処理を終了します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52548-E

HCSCサーバの標準受付開始に失敗しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]　詳細情報=[bb....bb]

An attempt to start the standard reception for the HCSC-Server has failed. (HCSC-Server = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：エラー詳細情報

説明

HCSCサーバの標準受付開始に失敗しました。

(S)

HCSCサーバの標準受付開始処理を終了します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52549-E

HCSCサーバの標準受付通常停止に失敗しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]　詳細情報=[bb....bb]

An attempt to execute a normal stop of the standard reception for the HCSC-Server has failed. (HCSC-Server = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：エラー詳細情報

説明

HCSCサーバの標準受付通常停止に失敗しました。

(S)

HCSCサーバの標準受付通常停止処理を終了します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52550-E

HCSCサーバの連携受付開始に失敗しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]　詳細情報=[bb....bb]

An attempt to start the Linkage service for the HCSC-Server has failed. (HCSC-Server = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：エラー詳細情報

説明

HCSCサーバの連携受付開始に失敗しました。

(S)

HCSCサーバの連携受付開始処理を終了します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52551-E

HCSCサーバの連携受付通常停止に失敗しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]　詳細情報=[bb....bb]

An attempt to execute a normal stop of the linkage reception for the HCSC-Server has failed. (HCSC-Server = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：エラー詳細情報

説明

HCSCサーバの連携受付通常停止に失敗しました。

(S)

HCSCサーバの連携受付通常停止処理を終了します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52552-E

HCSCサーバとクラスタの連携開始に失敗しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]　クラスタ名=[bb....bb]　詳細情報=[cc....cc]

An attempt to link the HCSC-Server and the cluster has failed. (HCSC-Server = aa....aa, cluster = bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa：連携元HCSCサーバ名

bb....bb：連携先クラスタ名

cc....cc：エラー詳細情報

説明

HCSCサーバとクラスタの連携開始に失敗しました。

(S)

HCSCサーバとクラスタの連携開始処理を終了します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52553-E

HCSCサーバとクラスタの連携停止に失敗しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]　クラスタ名=[bb....bb]　詳細情報=[cc....cc]

An attempt to end the linkage for the HCSC-Server and the cluster has failed. (HCSC-Server = aa....aa, cluster = bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa：連携元HCSCサーバ名

bb....bb：連携先クラスタ名

cc....cc：エラー詳細情報

説明

HCSCサーバとクラスタの連携停止に失敗しました。

(S)

HCSCサーバとクラスタの連携停止処理を終了します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52554-E

ビジネスプロセスの開始に失敗しました。ビジネスプロセス名=[aa....aa]　詳細情報=[bb....bb]

An attempt to start the business process has failed. (business process = aa....aa details = bb....bb)

aa....aa：ビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：エラー詳細情報

説明

ビジネスプロセスの開始に失敗しました。

(S)

ビジネスプロセスの開始処理を終了します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52555-E

ビジネスプロセスの停止に失敗しました。ビジネスプロセス名=[aa....aa]　詳細情報=[bb....bb]

An attempt to stop the business process has failed. (business process = aa....aa details = bb....bb)

aa....aa：ビジネスプロセスのサービスID

bb....bb：エラー詳細情報

説明

ビジネスプロセスの停止に失敗しました。

(S)

ビジネスプロセスの停止処理を終了します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52556-E

サービスアダプタ開始に失敗しました。サービスアダプタ名=[aa....aa]　詳細情報=[bb....bb]

An attempt to start the service adapter has failed. (service adapter = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：サービスアダプタのサービス名

bb....bb：エラー詳細情報

説明

サービスアダプタ開始に失敗しました。

(S)

サービスアダプタ開始処理を終了します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52557-E

サービスアダプタの停止に失敗しました。サービスアダプタ名=[aa....aa]　詳細情報=[bb....bb]

An attempt to stop the service adapter has failed. (service adapter = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：サービスアダプタのサービス名

bb....bb：エラー詳細情報

説明

サービスアダプタの停止に失敗しました。

(S)

サービスアダプタ停止処理を終了します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52558-I

aa....aa[bb....bb]のHCSC-Managerエディタを作成しました。

The HCSC-Manager editor for "aa....aa" "bb....bb" was created.

aa....aa：管理対象種別

bb....bb：管理対象名

説明

HCSC-Managerエディタを作成しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52559-I

aa....aa[bb....bb]のHCSC-Managerエディタを閉じました。

The HCSC-Manager editor for "aa....aa" "bb....bb" was closed.

aa....aa：管理対象種別

bb....bb：管理対象名

説明

HCSC-Managerエディタを閉じました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52560-E

HCSC-Managerの[aa....aa]エディタの作成に失敗しました。詳細情報=[bb....bb]

An attempt to create the HCSC-Manager editor for "aa....aa" has failed. (details = bb....bb)

aa....aa：管理対象名

bb....bb：エラー詳細情報

説明

HCSC-Managerエディタの作成に失敗しました。

(S)

HCSC-Managerエディタの作成を終了します。

(O)

管理対象の情報を確認してください。

KEOS52561-W

aa....aa[bb....bb]は配備前状態です。

aa....aa "bb....bb" does not yet have the "Assigned" status.

aa....aa：管理対象種別

bb....bb：管理対象名

説明

メッセージに表示された管理対象が配備前状態のため，エディタを作成できません。

(S)

HCSC-Managerエディタの作成を終了します。

(O)

コマンドで管理対象の配備を行ってください。

KEOS52562-W

排他解除に失敗しました。解除するためには一度Eclipseを終了してください。

An attempt to cancel the lock has failed. Please close Eclipse first, and then cancel the lock.

説明

排他解除に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

Eclipseを再起動してください。

KEOS52563-I

クラスタ内のサーバ稼働状態を確認します。

The operation status of the server in the cluster will be checked.

説明

クラスタ内のサーバ稼働状態を確認します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52564-I

クラスタ内のサーバ稼働状態の確認が完了しました。

The operation status of the server in the cluster has been checked.

説明

クラスタ内のサーバ稼働状態の確認が完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52565-I

HCSCサーバの標準受付計画停止に成功しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]

The planned stop of the standard reception for the HCSC-Server was successful. (HCSC-Server = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバの標準受付計画停止に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52566-I

HCSCサーバの連携受付計画停止に成功しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]

The planned stop of the linkage reception for the HCSC-Server was successful. (HCSC-Server = aa....aa)

aa....aa：HCSCサーバ名

説明

HCSCサーバの連携受付計画停止に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52567-E

表示情報の更新中にエラーが発生しました。詳細情報=[aa....aa]

An error occurred while the displayed information was being modified. (details = aa....aa)

aa....aa：エラー詳細情報

説明

表示情報の更新中にエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52568-E

ツリー作成の際，情報の取得に失敗しました。

An attempt to acquire the information failed during creation of the tree.

説明

ツリー作成の際，情報の取得に1回以上失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

直前のエラー内容を確認してください。

KEOS52569-I

ただいま処理中です。しばらくお待ちください。

Processing is currently being performed. Please wait a while.

説明

通信を伴う処理を実行中です。

(S)

処理を続行します。

(O)

プログレスダイアログが消えるまでお待ちください。

KEOS52570-E

稼働情報を正しく取得できませんでした。詳細情報=[aa....aa]

The operation information was not acquired correctly. (details = aa....aa)

aa....aa：エラー詳細情報

説明

実行環境から状態が正しく取得できませんでした。

(S)

処理を続行します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52571-Q

ユーザ定義受付[aa....aa]を開始します。よろしいですか？

The user-defined reception "aa....aa" will now start. Is this OK?

aa....aa：ユーザ定義受付

説明

ユーザ定義受付の開始確認メッセージです。

(S)

処理を続行します。

(O)

処理を続行する場合は［OK］ボタン，中断する場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KEOS52572-Q

ユーザ定義受付[aa....aa]を停止します。よろしいですか？

The user-defined reception "aa....aa" will now stop. Is this OK?

aa....aa：ユーザ定義受付

説明

ユーザ定義受付の停止確認メッセージです。

(S)

処理を続行します。

(O)

処理を続行する場合は［OK］ボタン，中断する場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KEOS52574-Q

HCSC-Managerに適したパースペクティブに切り替えますか？

Do you want to switch to a valid perspective for the HCSC-Manager?

説明

HCSC運用環境に適したパースペクティブに切り替えるかの確認メッセージです。

(S)

処理を続行します。

(O)

HCSC-Managerパースペクティブに切り替える場合は［はい］ボタンを，現在のパースペクティブのままでよい場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KEOS52575-I

[aa....aa]エディタの[bb....bb]ページを表示します。

Page "aa....aa" of the "bb....bb" editor will be displayed.

aa....aa：管理対象名

bb....bb：ページ名

説明

アクティブエディタを変更します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52576-E

ページの追加に失敗しました。詳細情報=[aa....aa]

An attempt to add a page has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：エラー詳細情報

説明

HCSC-Managerエディタへのページ追加に失敗しました。

(S)

HCSC-Managerエディタの作成処理を終了します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52577-E

HCSC-Managerビューの表示に失敗しました。詳細情報=[aa....aa]

An attempt to display the HCSC-Manager view has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：エラー詳細情報

説明

HCSC-Managerビューの表示に失敗しました。

(S)

HCSC-Managerビューの表示処理を終了します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52578-W

ログアウトはHCSC-Managerパースペクティブで行ってください。

Please log out from the HCSC-Manager perspective.

説明

HCSC-Managerパースペクティブ以外ではログアウトを実行できません。

(S)

ログアウト処理を終了します。

(O)

ログアウトはHCSC-Managerパースペクティブで行ってください。

KEOS52579-I

HCSC-Managerパースペクティブを展開します。

The HCSC-Manager perspective will be expanded.

説明

現在のパースペクティブにHCSC-Managerパースペクティブを設定します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52580-W

実行環境とリポジトリで状態が不一致です。環境を見直してください。種別=[aa....aa]

The status of the execution environment does not match the status of the repository. Please make sure the environment is correct (type = aa....aa)

aa....aa：不一致情報の種別

DeployFlag：配備状態

ModifiedTime：更新日時

説明

実行環境とリポジトリで状態が不一致です。環境を見直してください。

(S)

HCSC-Managerビューで表示するメモリ内の配備状態を実行環境に合わせます。

(O)

実行環境：配備済み，リポジトリ：配備前の場合

もう一度csccompodeployコマンドを実行してください。

実行環境：配備前，リポジトリ：配備済みの場合

csccompoundeployコマンドを-ignoreオプションで実行してください。

更新日時が不一致の場合

実行環境に配備されているコンポーネントをcsccompoundeployコマンドで削除したあと，csccompodeployコマンドを実行してください。

KEOS52701-I

検索を開始します。検索条件(WHERE句)=[aa....aa] ソート条件(ORDER BY句)=[bb....bb] 検索範囲=[cc....cc〜dd....dd件目]

The search will now start. (search condition (WHERE phrase) = aa....aa, sort condition (ORDER BY phrase) = [bb....bb], search range = [No.cc....cc-No.dd....dd])

aa....aa：検索条件

bb....bb：ソート条件

cc....cc：検索開始行

dd....dd：検索終了行

説明

メッセージに表示された条件で検索を開始します。

(S)

検索処理を続行します。

KEOS52702-E

日時の指定が不正です。

The specified date or time is invalid.

説明

日時の指定が不正です。

(S)

検索処理を終了します。

(O)

日時の範囲指定が反転（例：10月1日から8月1日）しています。正しく入力してください。

KEOS52703-E

状態が選択されていません。

No status has been selected.

説明

状態が選択されていません。

(S)

検索処理を終了します。

(O)

検索するプロセスインスタンスの状態を選択してください。

KEOS52704-E

条件が入力されていません。

No condition has been entered.

説明

条件が入力されていません。

(S)

検索処理を終了します。

(O)

検索条件を入力してください。

相関セット検索の場合

相関セット定義名

相関セット値

識別子検索の場合

プロセスインスタンス識別子

KEOS52706-E

検索に失敗しました。詳細情報=[aa....aa]

A search failed. (details = aa....aa)

aa....aa：エラー詳細情報

説明

検索に失敗しました。

(S)

検索処理を終了します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52707-I

検索に成功しました。

The search was successful.

説明

検索に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52708-I

aa....aaタブの検索条件をリセットしました。

The search conditions for the aa....aa tab were reset.

aa....aa：選択タブ名

説明

メッセージに表示されたタブの検索条件をリセットしました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52709-I

aa....aaタブの検索条件をリセットします。

The search conditions for the aa....aa tab will be reset.

aa....aa：選択タブ名

説明

メッセージに表示されたタブの検索条件をリセットします。

(S)

処理を続行します。

KEOS52711-I

aa....aaの取得を開始します。検索条件(WHERE)=[bb....bb] ソート条件(ORDER BY)=[cc....cc] 検索範囲=[dd....dd〜ee....ee件目]

aa....aa will be acquired. (search condition (WHERE) = bb....bb, sort condition (ORDER BY) = [cc....cc], search range = [No.dd....dd-No.ee....ee])

aa....aa：選択詳細情報名

bb....bb：検索条件

cc....cc：ソート条件

dd....dd：検索開始行

ee....ee：検索終了行

説明

メッセージに表示された条件で情報の取得を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52712-E

aa....aaの取得に失敗しました。詳細情報=[bb....bb]

An attempt to acquire aa....aa has failed. (details = bb....bb)

aa....aa：選択詳細情報名

bb....bb：エラー詳細情報

説明

メッセージに表示された情報の取得に失敗しました。

(S)

詳細情報取得処理を終了します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52713-I

aa....aaの取得に成功しました。

aa....aa was acquired successfully.

aa....aa：選択詳細情報名

説明

メッセージに表示された情報の取得に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52714-I

変数[aa....aa]の値を表示しました。

The value for the variable aa....aa was displayed.

aa....aa：選択変数定義名

説明

メッセージに表示された変数の値を表示しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52715-I

ダイアログでOKが選択されました。

In the dialog box, [OK] was selected.

説明

ダイアログで［OK］がクリックされました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52716-I

ダイアログでキャンセルが選択されました。

In the dialog box, [Cancel] was selected.

説明

ダイアログで［キャンセル］がクリックされました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52717-I

選択したプロセスインスタンスの実行履歴削除を開始します。削除条件(WHERE)=[aa....aa]

Deletion of the execution logs for the selected process instance will now start. (deletion condition (WHERE) = [aa....aa])

aa....aa：削除条件

説明

メッセージに表示された条件でプロセスインスタンスの実行履歴削除を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52718-Q

選択したプロセスインスタンスの実行履歴を削除します。よろしいですか？

The execution logs for the selected process instance will be deleted. Is this OK?

説明

実行履歴削除の確認メッセージです。

(S)

処理を続行します。

(O)

削除する場合は［OK］ボタンを，削除しない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KEOS52719-Q

「実行中」のプロセスインスタンスが含まれます。本当に削除してよろしいですか？

A process instance that is currently executing will be deleted. Are you sure you want to delete it?

説明

選択したプロセスインスタンスに「実行中」状態が含まれていた場合の実行履歴削除の確認メッセージです。

(S)

処理を続行します。

(O)

削除する場合は［OK］ボタンを，削除しない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KEOS52720-I

選択したプロセスインスタンス[aa....aa]件の実行履歴削除に成功しました。([bb....bb]件はすでに削除されています。)

The execution logs for [aa....aa] selected process instance(s) were deleted successfully. ([bb....bb] process instance(s) have already been deleted.)

aa....aa：削除件数

bb....bb：すでに削除されていた件数

説明

選択したプロセスインスタンスの実行履歴削除に成功しました（すでに削除されているプロセスインスタンスの実行履歴もありました）。

(S)

処理を続行します。

KEOS52721-E

選択したプロセスインスタンスの実行履歴削除に失敗しました。詳細情報=[aa....aa]

An attempt to delete the execution logs for the selected process instance has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：エラー詳細情報

説明

選択したプロセスインスタンスの実行履歴削除に失敗しました。

(S)

削除処理を終了します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52722-I

選択したプロセスインスタンス[aa....aa]件の実行履歴削除に成功しました。

The execution logs for [aa....aa] selected process instance(s) were deleted successfully.

aa....aa：削除件数

説明

選択したプロセスインスタンスの実行履歴削除に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52723-I

選択したプロセスインスタンスの再実行を開始します。プロセスインスタンスID=[aa....aa]

The selected process instance will be executed again. (process instance ID = [aa....aa])

aa....aa：再実行対象プロセスインスタンスのID

説明

メッセージに表示されたIDのプロセスインスタンスの再実行を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52724-Q

選択したプロセスインスタンスの再実行を開始します。よろしいですか？

The selected process instance will be executed again. Is this OK?

説明

再実行の確認メッセージです。

(S)

処理を続行します。

(O)

再実行する場合は［OK］ボタンを，再実行しない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KEOS52726-E

選択したプロセスインスタンスの再実行に失敗しました。詳細情報=[aa....aa]

An attempt to re-execute the selected process instance has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：エラー詳細情報

説明

選択したプロセスインスタンスの再実行に失敗しました。

(S)

再実行処理を終了します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52727-I

選択したプロセスインスタンスの再実行に成功しました。

The selected process instance was re-executed successfully.

説明

選択したプロセスインスタンスの再実行に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52728-I

aa....aaボタンが押下されました。

The [aa....aa] button was selected.

aa....aa：ボタン名

説明

メッセージに表示されたボタンがクリックされました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52729-I

検索結果の次表示ボタンが押下されました。

The [Display Next] button for the search results was selected.

説明

検索結果の［次表示］ボタンがクリックされました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52730-I

検索結果の前表示ボタンが押下されました。

The [Display Previous] button for the search results was selected.

説明

検索結果の［前表示］ボタンがクリックされました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52731-I

詳細情報の次表示ボタンが押下されました。

The [Display Next] button for the detailed information was selected.

説明

詳細情報の［次表示］ボタンがクリックされました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52732-I

詳細情報の前表示ボタンが押下されました。

The [Display Previous] button for the detailed information was selected.

説明

詳細情報の［前表示］ボタンがクリックされました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52733-I

検索条件の誤入力チェックを開始します。

The check for invalid search conditions will now start.

説明

検索条件の誤入力チェックを開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52734-I

検索条件の誤入力チェックに成功しました。

The check for invalid search conditions was executed successfully.

説明

検索条件の誤入力チェックに成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52735-W

選択したプロセスインスタンスはすでに削除されています。

The selected process instance has already been deleted.

説明

選択したプロセスインスタンスの実行履歴はすでに削除されています。

(S)

処理を続行します。

(O)

再度，検索を実行してください。

KEOS52736-I

DB情報の取得を開始します。

The database information will be acquired.

説明

データベース情報の取得を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52737-I

DB情報の取得に成功しました。UserID=[aa....aa]

The database information was acquired successfully. (UserID = aa....aa)

aa....aa：UserID

説明

データベース情報の取得に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52738-I

ユーザ定義受付の開始に成功しました。ユーザ定義受付名=[aa....aa]

The user-defined reception started successfully. (user-defined reception = aa....aa)

aa....aa：ユーザ定義受付名

説明

ユーザ定義受付の開始に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52739-I

ユーザ定義受付の停止に成功しました。ユーザ定義受付名=[aa....aa]

The user-defined reception stopped successfully. (user-defined reception = aa....aa)

aa....aa：ユーザ定義受付名

説明

ユーザ定義受付の停止に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52740-E

ユーザ定義受付の開始に失敗しました。ユーザ定義受付名=[aa....aa]　詳細情報=[bb....bb]

An attempt to start the user-defined reception has failed. (user-defined reception = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：ユーザ定義受付名

bb....bb：エラー詳細情報

説明

ユーザ定義受付の開始に失敗しました。

(S)

ユーザ定義受付の開始処理を終了します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52741-E

ユーザ定義受付の停止に失敗しました。ユーザ定義受付名=[aa....aa]　詳細情報=[bb....bb]

An attempt to stop the user-defined reception has failed. (user-defined reception = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：ユーザ定義受付名

bb....bb：エラー詳細情報

説明

ユーザ定義受付の停止に失敗しました。

(S)

ユーザ定義受付の停止処理を終了します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52742-I

結果を反映します。

The results will be applied.

説明

結果を反映します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52743-I

結果を反映しました。

The results have been applied.

説明

結果を反映しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52744-I

HCSCサーバ起動ボタンが押下されました。

The [Start] button for the HCSC-Server was selected.

説明

HCSCサーバの［起動］ボタンがクリックされました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52745-I

HCSCサーバ停止ボタンが押下されました。

The [Stop] button for the HCSC-Server was selected.

説明

HCSCサーバの［停止］ボタンがクリックされました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52746-I

標準受付開始ボタンが押下されました。

The [Start] button for the standard reception was selected.

説明

標準受付の［開始］ボタンがクリックされました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52747-I

標準受付通常停止ボタンが押下されました。

The [Normal Stop] button for the standard reception was selected.

説明

標準受付の［通常停止］ボタンがクリックされました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52748-I

標準受付計画停止ボタンが押下されました。

The [Planned Stop] button for the standard reception was selected.

説明

標準受付の［計画停止］ボタンがクリックされました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52749-I

連携受付開始ボタンが押下されました。

The [Start] button for the linkage reception was selected.

説明

連携受付の［開始］ボタンがクリックされました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52750-I

連携受付通常停止ボタンが押下されました。

The [Normal Stop] button for the linkage reception was selected.

説明

連携受付の［通常停止］ボタンがクリックされました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52751-I

連携受付計画停止ボタンが押下されました。

The [Planned Stop] button for the linkage reception was selected.

説明

連携受付の［計画停止］ボタンがクリックされました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52752-I

サーバ間連携開始ボタンが押下されました。

The [Start] button for linked inter-server was selected.

説明

サーバ間連携の［開始］ボタンがクリックされました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52753-I

サーバ間連携停止ボタンが押下されました。

The [Stop] button for linked inter-server was selected.

説明

サーバ間連携の［停止］ボタンがクリックされました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52754-I

サービスアダプタ開始ボタンが押下されました。

The [Start] button for the service adapter was selected.

説明

サービスアダプタの［開始］ボタンがクリックされました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52755-I

サービスアダプタ停止ボタンが押下されました。

The [Stop] button for the service adapter was selected.

説明

サービスアダプタの［停止］ボタンがクリックされました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52756-I

ビジネスプロセス開始ボタンが押下されました。

The [Start] button for the business process was selected.

説明

ビジネスプロセスの［開始］ボタンがクリックされました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52757-I

ビジネスプロセス停止ボタンが押下されました。

The [Stop] button for the business process was selected.

説明

ビジネスプロセスの［停止］ボタンが押されました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52758-E

HCSCサーバの標準受付計画停止に失敗しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]　詳細情報=[bb....bb]

An attempt to execute a planned stop of the standard reception for the HCSC-Server has failed. (HCSC-Server = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：エラー詳細情報

説明

HCSCサーバの標準受付計画停止に失敗しました。

(S)

HCSCサーバの標準受付計画停止処理を終了します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52759-E

HCSCサーバの連携受付計画停止に失敗しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]　詳細情報=[bb....bb]

An attempt to execute a planned stop of the linkage reception for the HCSC-Server has failed. (HCSC-Server = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：エラー詳細情報

説明

HCSCサーバの連携受付計画停止に失敗しました。

(S)

HCSCサーバの連携受付計画停止処理を終了します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52760-I

削除確認ダイアログを表示します。

The deletion confirmation dialog box will be displayed.

説明

削除確認ダイアログを表示します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52761-I

再実行確認ダイアログを表示します。

The re-execution confirmation dialog box will be displayed.

説明

再実行確認ダイアログを表示します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52762-I

結果の更新を開始します。

The results will be modified.

説明

結果の更新を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52763-I

結果の更新を終了しました。

The results have been modified.

説明

結果の更新を終了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52770-I

HCSC-Managerビューとエディタの表示内容を最新の情報に更新します。

The displayed content of the HCSC-Manager view and editor will now be updated to the latest information.

説明

HCSC-Managerビューとエディタの表示内容を最新の情報に更新します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52771-I

表示内容の更新が完了しました。

The refresh of the displayed content is complete.

説明

表示内容の更新が完了しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52772-I

ユーザ定義受付開始ボタンが押下されました。

The [Start] button for the user-defined reception was selected.

説明

ユーザ定義受付の［開始］ボタンがクリックされました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52773-I

ユーザ定義受付停止ボタンが押下されました。

The [Stop] button for the user-defined reception was selected.

説明

ユーザ定義受付の［停止］ボタンがクリックされました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52777-I

J2EEサーバのインプロセスネーミングサービス情報を取得します。

The in-process naming service information of the J2EE server will be acquired.

説明

J2EEサーバのインプロセスネーミングサービス情報を取得します。

(S)

処理を続行します。

KEOS52778-I

J2EEサーバのインプロセスネーミングサービス情報の取得に成功しました。

The in-process naming service information of the J2EE server was acquired successfully.

説明

J2EEサーバのインプロセスネーミングサービス情報の取得に成功しました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52779-I

リソース稼働情報通知"ON"ボタンが押下されました。

The [ON] button for resource information notification was selected.

説明

リソースの稼働情報通知の［ON］ボタンがクリックされました。

(S)

稼働情報通知機能をONにします。

KEOS52780-I

リソース稼働情報通知"OFF"ボタンが押下されました。

The [OFF] button for resource information notification was selected.

説明

リソースの稼働情報通知の［OFF］ボタンがクリックされました。

(S)

稼働情報通知機能をOFFにします。

KEOS52781-I

リソース稼働情報通知機能をONにしました。

The notification function for HCSC-Server resource information has been set to [ON].

説明

稼働情報通知機能が有効になりました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52782-I

リソース稼働情報通知機能をOFFにしました。

The notification function for HCSC-Server resource information has been set to [OFF].

説明

稼働情報通知機能が無効になりました。

(S)

処理を続行します。

KEOS52783-E

リソース稼働情報更新中にエラーが発生しました。詳細情報=[aa....aa]

An error occurred while the resource information was being modified. (details = aa....aa)

aa....aa：エラー詳細情報

説明

リソース稼働情報の更新中にエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52784-W

稼働確認ページが表示できませんでした。

The resource information page could not be displayed.

説明

Managerとの接続に失敗しているため，稼働確認ページを表示できませんでした。

(S)

処理を続行します。

(O)

稼働確認ページを表示するためには，直前に出力された接続失敗を示すエラーメッセージを参照し，Managerとの接続を確立したあと，再度ログインしてください。

KEOS52800-E

HCSCサーバの基本情報取得に失敗しました。HCSCサーバ名=[aa....aa]　詳細情報=[bb....bb]

An attempt to acquire the basic information of the HCSC-Server has failed. (HCSC-Server =aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：HCSCサーバ名

bb....bb：エラー詳細情報

説明

HCSCサーバの基本情報取得に失敗しました。

(S)

基本情報取得処理を終了します。

(O)

エラー詳細情報を確認してください。

KEOS52801-W

HCSC-Managerからログアウトしています。ログインしてから操作を実行してください。

The user is logged out from HCSC-Manager. Please log in first, and then execute the operation.

説明

HCSC-Managerからログアウトしているので操作を実行できません。

(S)

処理を終了します。

KEOS53500-I

HCSC簡易セットアップ画面を開始します。

The HCSC Easy Setup window will now open.

説明

HCSC簡易セットアップ画面を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53501-I

HCSC簡易セットアップ画面を終了します。

The HCSC Easy Setup window will now close.

説明

HCSC簡易セットアップ画面を終了します。

(S)

処理を終了します。

KEOS53502-E

aa....aaではHCSC簡易セットアップ画面は使用できません。

The HCSC Easy Setup window cannot be used with aa....aa.

aa....aa：サービスプラットフォーム統合形式名の製品名

説明

実行環境が不正なため，HCSC簡易セットアップ画面が使用できません。

(S)

HCSC簡易セットアップ画面を終了します。

(O)

Service Architectをインストールした状態で実行してください。

KEOS53503-I

HCSC簡易セットアップ機能のセットアップを開始します。

Setup of the HCSC Easy Setup functionality will now start.

説明

HCSC簡易セットアップ機能のセットアップを開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53504-I

HCSC簡易セットアップ機能のセットアップを終了します。

Setup of the HCSC Easy Setup functionality will now end.

説明

HCSC簡易セットアップ機能のセットアップを終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53505-I

HCSC簡易セットアップ機能のアンセットアップを開始します。

Unsetup of the HCSC Easy Setup functionality will now start.

説明

HCSC簡易セットアップ機能のアンセットアップを開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53506-I

HCSC簡易セットアップ機能のアンセットアップを終了します。

Unsetup of the HCSC Easy Setup functionality will now end.

説明

HCSC簡易セットアップ機能のアンセットアップを終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53507-I

ファイルコピーを開始します。

File copying will now start.

説明

ファイルコピーを開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53508-I

ファイルコピーを実行します。 詳細情報=[aa....aa]

File copying will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

ファイルコピーを実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53509-I

ファイルコピーを終了します。

File copying will now end.

説明

ファイルコピーを終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53510-I

ファイル編集を開始します。

File editing will now start.

説明

ファイル編集を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53511-I

ファイル編集を実行します。 詳細情報=[aa....aa]

File editing will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

ファイル編集を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53512-I

ファイル編集を終了します。

File editing will now end.

説明

ファイル編集を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53513-I

組み込みデータベースの構築を開始します。

Building of the embedded database will now start.

説明

組み込みデータベースの構築を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53514-I

組み込みデータベースの構築を実行します。 詳細情報=[aa....aa]

Building of the embedded database will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

組み込みデータベースの構築を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53515-I

組み込みデータベースの構築を終了します。

Building of the embedded database will now end.

説明

組み込みデータベースの構築を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53516-I

Cosminexus Managerの構築を開始します。

Building of Cosminexus Manager will now start.

説明

Managerの構築を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53517-I

Cosminexus Managerの構築を実行します。 詳細情報=[aa....aa]

Building of Cosminexus Manager will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

Managerの構築を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53518-I

Cosminexus Managerの構築を終了します。

Building of Cosminexus Manager will now end.

説明

Managerの構築を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53519-I

Cosminexus Managerの起動を開始します。

Cosminexus Manager will now start.

説明

Managerの起動を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53520-I

Cosminexus Managerの起動を実行します。 詳細情報=[aa....aa]

Startup of Cosminexus Manager will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

Managerの起動を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53521-I

Cosminexus Managerの起動を終了します。

Startup of Cosminexus Manager will now end.

説明

Managerの起動を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53522-I

論理サーバの構築を開始します。

Building of the logical server will now start.

説明

論理サーバの構築を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53523-I

論理サーバの構築を実行します。 詳細情報=[aa....aa]

Building of the logical server will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

論理サーバの構築を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53524-I

論理サーバの構築を終了します。

Building of the logical server will now end.

説明

論理サーバの構築を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53525-I

論理サーバの起動を開始します。

The logical server will now start.

説明

論理サーバの起動を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53526-I

論理サーバの起動を実行します。 詳細情報=[aa....aa]

Startup of the logical server will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

論理サーバの起動を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53527-I

論理サーバの起動を終了します。

Startup of the logical server will now end.

説明

論理サーバの起動を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53528-I

リソースアダプタの構築を開始します。

Building of the resource adapter will now start.

説明

リソースアダプタの構築を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53529-I

リソースアダプタの構築を実行します。 詳細情報=[aa....aa]

Building of the resource adapter will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

リソースアダプタの構築を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53530-I

リソースアダプタの構築を終了します。

Building of the resource adapter will now end.

説明

リソースアダプタの構築を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53531-I

リソースアダプタの開始を開始します。

The resource adapter will now start.

説明

リソースアダプタの開始を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53532-I

リソースアダプタの開始を実行します。 詳細情報=[aa....aa]

Startup of the resource adapter will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

リソースアダプタの開始を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53533-I

リソースアダプタの開始を終了します。

Startup of the resource adapter will now end.

説明

リソースアダプタの開始を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53534-I

アプリケーションの構築を開始します。

Building of the application will now start.

説明

アプリケーションの構築を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53535-I

アプリケーションの構築を実行します。 詳細情報=[aa....aa]

Building of the application will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

アプリケーションの構築を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53536-I

アプリケーションの構築を終了します。

Building of the application will now end.

説明

アプリケーションの構築を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53537-I

アプリケーションの開始を開始します。

The application will now start.

説明

アプリケーションの開始を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53538-I

アプリケーションの開始を実行します。 詳細情報=[aa....aa]

Startup of the application will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

アプリケーションの開始を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53539-I

アプリケーションの開始を終了します。

Startup of the application will now end.

説明

アプリケーションの開始を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53540-I

HCSCサーバの構築を開始します。

Building of HCSC-Server will now start.

説明

HCSCサーバの構築を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53541-I

HCSCサーバの構築を実行します。 詳細情報=[aa....aa]

Building of HCSC-Server will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

HCSCサーバの構築を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53542-I

HCSCサーバの構築を終了します。

Building of HCSC-Server will now end.

説明

HCSCサーバの構築を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53543-I

HCSCサーバの停止を開始します。

HCSC-Server will now stop.

説明

HCSCサーバの停止を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53544-I

HCSCサーバの停止を実行します。 詳細情報=[aa....aa]

Stopping of HCSC-Server will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

HCSCサーバの停止を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53545-I

HCSCサーバの停止を終了します。

Stopping of HCSC-Server will now end.

説明

HCSCサーバの停止を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53546-I

論理サーバの停止を開始します。

Stopping of the logical server will now start.

説明

論理サーバの停止を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53547-I

論理サーバの停止を実行します。 詳細情報=[aa....aa]

Stopping of the logical server will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

論理サーバの停止を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53548-I

論理サーバの停止を終了します。

Stopping of the logical server will now end.

説明

論理サーバの停止を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53549-I

HCSCサーバの削除を開始します。

Deletion of HCSC-Server will now start.

説明

HCSCサーバの削除を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53550-I

HCSCサーバの削除を実行します。 詳細情報=[aa....aa]

Deletion of HCSC-Server will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

HCSCサーバの削除を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53551-I

HCSCサーバの削除を終了します。

Deletion of HCSC-Server will now end.

説明

HCSCサーバの削除を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53552-I

論理サーバの削除を開始します。

Deletion of the logical server will now start.

説明

論理サーバの削除を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53553-I

論理サーバの削除を実行します。 詳細情報=[aa....aa]

Deletion of the logical server will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

論理サーバの削除を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53554-I

論理サーバの削除を終了します。

Deletion of the logical server will now end.

説明

論理サーバの削除を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53555-I

Cosminexus Managerの停止を開始します。

Stopping of Cosminexus Manager will now start.

説明

Managerの停止を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53556-I

Cosminexus Managerの停止を実行します。 詳細情報=[aa....aa]

Stopping of Cosminexus Manager will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

Managerの停止を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53557-I

Cosminexus Managerの停止を終了します。

Stopping of Cosminexus Manager will now end.

説明

Managerの停止を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53558-I

Cosminexus Managerの削除を開始します。

Deletion of Cosminexus Manager will now start.

説明

Managerの削除を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53559-I

Cosminexus Managerの削除を実行します。 詳細情報=[aa....aa]

Deletion of Cosminexus Manager will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

Managerの削除を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53560-I

Cosminexus Managerの削除を終了します。

Deletion of Cosminexus Manager will now end.

説明

Managerの削除を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53561-I

組み込みデータベースの削除を開始します。

Deletion of the embedded database will now start.

説明

組み込みデータベースの削除を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53562-I

組み込みデータベースの削除を実行します。 詳細情報=[aa....aa]

Deletion of the embedded database will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

組み込みデータベースの削除を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53563-I

組み込みデータベースの削除を終了します。

Deletion of the embedded database will now end.

説明

組み込みデータベースの削除を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53564-E

HCSC簡易セットアップ機能のセットアップに失敗しました。

An attempt to set up the HCSC Easy Setup functionality has failed.

説明

HCSC簡易セットアップ機能のセットアップに失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

アンセットアップを行ったあとに，セットアップのエラー要因の対策を行い，再度セットアップを実施してください。

KEOS53565-W

HCSC簡易セットアップ機能のアンセットアップに失敗しました。

An attempt to unsetup of the HCSC Easy Setup functionality has failed.

説明

HCSC簡易セットアップ機能のアンセットアップに失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照してエラー要因の対策が必要か判断してください。必要な場合は，対策を行ってください。

KEOS53566-E

ファイルコピーに失敗しました。 詳細情報=[aa....aa]

An attempt to copy a file has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

ファイルコピーに失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

出力されたメッセージを参照してエラー要因の対策を行ってください。

KEOS53567-E

既にHCSC簡易セットアップ画面が起動されているため，HCSC簡易セットアップ画面の起動に失敗しました。

An attempt to open the HCSC Easy Setup window failed because one is already open.

説明

すでにHCSC簡易セットアップ画面が起動されているため，HCSC簡易セットアップ画面の起動に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

別のユーザが同じマシン内でHCSC簡易セットアップ画面を起動していないか確認してください。

KEOS53568-E

組み込みデータベースの構築に失敗しました。 詳細情報=[aa....aa]

An attempt to build the embedded database has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

組み込みデータベースの構築に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

次の要因が考えられます。それぞれの要因に応じて，対処してください。

HiRDB/SingleServer _CS0 サービスは開始されていません。

HiRDB/SingleServer _CS0 サービスを開始してください。

その他

出力されたメッセージを参照してエラー要因の対策を行ってください。

KEOS53569-E

Cosminexus Managerの構築に失敗しました。 詳細情報=[aa....aa]

An attempt to build Cosminexus Manager has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

Managerの構築に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照してエラー要因の対策を行ってください。

KEOS53570-E

Cosminexus Managerの起動に失敗しました。 詳細情報=[aa....aa]

An attempt to start Cosminexus Manager has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

Managerの起動に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照してエラー要因の対策を行ってください。

KEOS53571-E

論理サーバの構築に失敗しました。 詳細情報=[aa....aa]

An attempt to build the logical server has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

論理サーバの構築に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照してエラー要因の対策を行ってください。

KEOS53572-E

論理サーバの起動に失敗しました。 詳細情報=[aa....aa]

An attempt to start the logical server has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

論理サーバの起動に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照してエラー要因の対策を行ってください。

KEOS53573-E

リソースアダプタの構築に失敗しました。 詳細情報=[aa....aa]

An attempt to build the resource adapter has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

リソースアダプタの構築に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照してエラー要因の対策を行ってください。

KEOS53574-E

リソースアダプタの開始に失敗しました。 詳細情報=[aa....aa]

An attempt to start the resource adapter has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

リソースアダプタの開始に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照してエラー要因の対策を行ってください。

KEOS53575-E

アプリケーションの構築に失敗しました。 詳細情報=[aa....aa]

An attempt to build the application has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

アプリケーションの構築に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照してエラー要因の対策を行ってください。

KEOS53576-E

アプリケーションの開始に失敗しました。 詳細情報=[aa....aa]

An attempt to start the application has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

アプリケーションの開始に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照してエラー要因の対策を行ってください。

KEOS53577-E

HCSCサーバの構築に失敗しました。 詳細情報=[aa....aa]

An attempt to build HCSC-Server has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

HCSCサーバの構築に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照してエラー要因の対策を行ってください。

KEOS53578-W

HCSCサーバの停止に失敗しました。 詳細情報=[aa....aa]

An attempt to stop HCSC-Server has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

HCSCサーバの停止に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

出力されたメッセージを参照してエラー要因の対策が必要か判断して，必要な場合対策を行ってください。

KEOS53579-W

論理サーバの停止に失敗しました。 詳細情報=[aa....aa]

An attempt to stop the logical server has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

論理サーバの停止に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

出力されたメッセージを参照してエラー要因の対策が必要か判断して，必要な場合対策を行ってください。

KEOS53580-W

HCSCサーバの削除に失敗しました。 詳細情報=[aa....aa]

An attempt to delete HCSC-Server has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

HCSCサーバの削除に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

出力されたメッセージを参照してエラー要因の対策が必要か判断して，必要な場合対策を行ってください。

KEOS53581-W

論理サーバの削除に失敗しました。 詳細情報=[aa....aa]

An attempt to delete the logical server has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

論理サーバの削除に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

出力されたメッセージを参照してエラー要因の対策が必要か判断して，必要な場合対策を行ってください。

KEOS53582-W

Cosminexus Managerの停止に失敗しました。 詳細情報=[aa....aa]

An attempt to stop Cosminexus Manager has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

Managerの停止に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

出力されたメッセージを参照してエラー要因の対策が必要か判断して，必要な場合対策を行ってください。

KEOS53583-W

Cosminexus Managerの削除に失敗しました。 詳細情報=[aa....aa]

An attempt to delete Cosminexus Manager has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

Managerの削除に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

出力されたメッセージを参照してエラー要因の対策が必要か判断して，必要な場合対策を行ってください。

KEOS53584-W

組み込みデータベースの削除に失敗しました。 詳細情報=[aa....aa]

An attempt to delete the embedded database has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

組み込みデータベースの削除に失敗しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

出力されたメッセージを参照してエラー要因の対策が必要か判断して，必要な場合対策を行ってください。

KEOS53585-E

wsdl4j.jarがインストールされていません。

wsdl4j.jar is not installed.

説明

wsdl4j.jarがインストールされていません。

(S)

処理を終了します。

(O)

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>/c4web/libディレクトリにwsdl4j.jarをインストールした状態で実行してください。

KEOS53586-E

ディレクトリの指定に失敗しました。

An attempt to specify the directory has failed.

説明

ディレクトリの指定に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

再度［選択］ボタンをクリックしてください。問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS53587-E

aa....aaが不正です。

aa....aa is invalid.

aa....aa：ポート番号

説明

指定したポート番号が不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

指定できる範囲の整数を指定してください。

KEOS53588-E

既に使用されているポート番号を指定しました。 ラベル名=[aa....aa] 入力値=[bb....bb]

The specified port number is already being used. (label name = aa....aa, entered value = bb....bb)

aa....aa：ラベル名

bb....bb：入力値

説明

指定されたポート番号は，すでに使用されています。別のポート番号を指定してください。

(S)

処理を終了します。

(O)

簡易構築画面で設定したポート番号が重複していないか，または簡易構築画面で設定したポート番号がマシン内で使われていないか確認してください。

KEOS53589-I

スクリプトファイル編集を開始します。

Editing of the script file will now start.

説明

スクリプトファイル編集を開始します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53590-E

ファイルの読み込みに失敗しました。 詳細情報=[aa....aa]

An attempt to read a file has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照してエラー要因の対策を行ってください。

KEOS53591-E

ファイルの書き込みに失敗しました。 詳細情報=[aa....aa]

An attempt to write a file has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

ファイルの書き込みに失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照してエラー要因の対策を行ってください。

KEOS53592-E

ファイル編集に失敗しました。 詳細情報=[aa....aa]

An attempt to edit a file has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

ファイル編集に失敗しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

出力されたメッセージを参照して，エラー要因の対策をしてください。

KEOS53593-I

スクリプトファイル編集を実行します。 詳細情報=[aa....aa]

Editing of the script file will now be executed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

ファイル編集を実行します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53594-I

スクリプトファイル編集を終了します。

Editing of the script file will now end.

説明

ファイル編集を終了します。

(S)

処理を続行します。

KEOS53595-E

aa....aaが不正です。

aa....aa is invalid.

aa....aa：名称

説明

指定した名称が不正です。

(S)

処理を終了します。

(O)

指定できる範囲の文字を入力してください。

KEOS53699-E

予期しないエラーが発生しました。 詳細情報=[aa....aa]

An unexpected error occurred. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

予期しないエラーが発生しました。

(S)

処理を終了します。

(O)

保守員に連絡してください。