Cosminexus V11 BPM/ESB基盤 サービスプラットフォーム 開発ガイド 基本開発編

手引・操作書

3021-3-J43-20

前書き

対象製品

マニュアル「アプリケーションサーバ & BPM/ESB基盤 概説」の前書きの対象製品の説明を参照してください。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，Cosminexus，HiRDB，TPBroker，uCosminexusは，株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Excelは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名，商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

UNIXは，The Open Groupの商標です。

Visioは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

Eclipseは，開発ツールプロバイダのオープンコミュニティであるEclipse Foundation, Inc.により構築された開発ツール統合のためのオープンプラットフォームです。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

本ソフトウェアに含まれる第三者ソフトウェアに関する情報を次に示します。

第三者ソフトウェア：Trang

著作権者：Thai Open Source Software Center Ltd

当該ソフトウェアのライセンス条文：以下の通り。

Copyright (c) 2002, 2003, 2008 Thai Open Source Software Center Ltd

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Thai Open Source Software Center Ltd nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

マイクロソフト製品のスクリーンショットの使用について

マイクロソフトの許可を得て使用しています。

ランゲージパックの使用について

このマニュアルでは，Eclipse Babel Projectが提供するBABEL日本語ランゲージパックを適用したEclipseメニュー表記を使用しています。使用するランゲージパックのバージョンによっては，マニュアル内の表記と異なる場合があります。

発行

2021年 3月 3021-3-J43-20

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2020, 2021, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容(3021-3-J43-20) uCosminexus Service Architect 11-10，uCosminexus Service Platform 11-10

追加・変更内容

変更個所

J2EEサーバの互換モードで，V9互換モードのほかに推奨モードを指定できるようにした。

1.1.1(4)，2.2，2.2.2(1)，2.2.3，2.2.4，2.4.1，2.4.2(1)，2.4.3(2)，2.4.4，付録M.1(2)，付録O.3

汎用フォルトを次に示すアクティビティおよびコネクションで発生できるようにした。

Java呼出アクティビティ

フォルト送出アクティビティ

検証アクティビティ

繰り返しアクティビティ

リンクコネクション

5.6.5(6)，5.6.6(4)，5.6.7(4)，5.6.9(3)，5.6.11(3)，5.6.13(5)，5.6.14(5)，5.6.15(4)

代入アクティビティの代入元に固定値を指定できるようにした。

5.6.7

ビジネスプロセスエディタのキャンバスに表示されるコメントの背景色を変更できるようにした。

5.7

サービス定義をエクスポートできるようにした。

また，サービス定義のインポートの対象として，次のHCSCコンポーネントを追加した。

サービスアダプタ

ユーザ定義受付（呼出先固定）のSOAP受付・カスタム受付

ユーザ定義受付（呼出先選択）

ビジネスプロセスの描画情報

6.

セパレータに未定義文字を指定できるようにした。

7.2.4，付録H.4

ファンクションの接続元と接続先を強調表示できるようにした。

7.4.7

マッピングビューアのファンクションを［名称検索］ダイアログで検索できるようにした。

これに伴い，［要素名検索］ダイアログの名称を［名称検索］へ変更した。

7.4.7，付録I.2(4)，付録J.2

マッピング定義画面で，ファンクションのコピーと貼り付けをできるようにした。

7.9

カスタムファンクションの引数にObject型を指定した場合の戻り値に，String型を使用できるようにした。

7.10，7.11.2，7.15.22(1)

サービスの配備と開始に関する手順を変更した。また，動作オプションを設定できるようにした。

8.5，8.6.2(2)，10.3

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルをお読みになる際の前提情報については，マニュアル「アプリケーションサーバ & BPM/ESB基盤 概説」のはじめにの説明を参照してください。

1　SOAに基づいたシステム開発の概要

この章では，SOAに基づいたシステム開発の概要について説明します。

1.1　SOAに基づいたシステム開発の手順

サービスプラットフォームを利用したシステムの開発から実運用までの手順について説明します。

1.1.1　開発から実運用までの流れ

サービスプラットフォームを利用したシステムの開発から実運用までの流れを次の図に示します。

図1‒1　開発から実運用までの流れ

注※

これらの作業を開発環境で一括して実行することもできます。ただし，一括実行は，システム開発時，または単体テストから結合テスト時を対象としています。詳細については，「8.5　HCSCコンポーネントをHCSCサーバに配備して開始する処理の一括実行」を参照してください。

このマニュアルでは，図中の「開発環境」で実施する作業の手順について説明しています。運用環境および実行環境で実施する作業については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」を参照してください。

図中の各作業の概要を次に説明します。

(1)　サービス部品の作成

サービスプラットフォームで利用するサービス部品を作成します。サービス部品にはインターフェース情報が定義されている必要があります。利用できるサービス部品の種類などについては，「2.6　利用できるサービス部品の種類と適用範囲」を参照してください。

(2)　Service Architectのインストール

開発環境として利用するマシンにService Architectをインストールします。

インストールの詳細については，「2.1.2　インストール」を参照してください。

(3)　開発環境の構築

開発環境の構築では，Eclipseのアーカイブファイルを入手し，セットアップします。

詳細については，「2.1　開発環境を使用するためのセットアップ」の手順2および手順3を参照してください。

(4)　SOAPモードの設定

システムで使用するSOAPモードを設定します。SOAPモードには，SOAP1.1モードおよびSOAP1.1/1.2併用モードがあります。なお，SOAP1.1モードはJ2EEサーバの互換モードが推奨モードの場合は使用できません。

SOAPモードの概要および設定方法については，「2.2.2　使用するSOAPモード」を参照してください。

(5)　プロジェクトの作成

HCSCTEを組み込んだEclipseで，HCSCTEのプロジェクトを作成します。HCSCコンポーネントを開発する前に，プロジェクトを作成して，プロパティを設定します。

プロジェクトの作成の詳細については，「3.1.1　プロジェクトを作成する」を，プロパティの設定の詳細については，「3.1.2　プロパティを設定する」を参照してください。

(6)　リポジトリのインポート

運用環境で簡易セットアップをして設定したリポジトリを，開発環境にインポートします。

リポジトリのインポート方法の詳細については，「3.2.3　リポジトリをインポートする」を参照してください。

(7)　HCSCコンポーネントの作成

事前に作成したサービス部品を呼び出すサービスアダプタ，複数のサービス部品を呼び出すビジネスプロセス，サービスリクエスタからの実行要求を受け付けるユーザ定義受付などのHCSCコンポーネントを作成します。

なお，それぞれのHCSCコンポーネントを定義する前に，サービス部品を呼び出す電文の形式である電文フォーマットを作成します。

(a)　電文フォーマットの作成

サービス部品を呼び出す電文の形式（電文フォーマット）を作成します。電文フォーマットは，呼び出すサービス部品の種類および利用する電文の種類で作成方法が異なります。

電文フォーマットの作成については，「4.　電文フォーマットの作成」を参照してください。電文フォーマット（バイナリフォーマット定義ファイル）を作成するときに使用する画面については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.1　バイナリフォーマット定義画面」を参照してください。電文フォーマット（バイナリフォーマット定義ファイル）を作成するときに使用するダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3　バイナリフォーマット定義に関連するダイアログ」を参照してください。

なお，DBアダプタ（データベースを操作するためのサービスアダプタ）を利用する場合の電文フォーマットの作成には，コマンドを利用します。コマンドの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「csamkxmls（DBアダプタ用のXMLフォーマット定義ファイルの生成）」を参照してください。

(b)　サービスアダプタの定義

サービス部品（データベースの操作を含む）を呼び出すためのサービスアダプタを作成し，詳細を定義します。

サービスアダプタの定義の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「3.　サービスアダプタの定義」を参照してください。サービスアダプタを定義するときに使用する画面，ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.2　サービスアダプタ定義画面」を参照してください。

(c)　ビジネスプロセスの定義

ビジネスプロセスを作成し，詳細を定義します。

ビジネスプロセスの定義の詳細については，「5.　ビジネスプロセスの定義」を参照してください。

また，ビジネスプロセスを定義するときに使用する画面，ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.3　ビジネスプロセス定義画面」を参照してください。

(d)　データ変換定義の作成

サービス部品を呼び出す要求電文の電文フォーマットと，呼び出すサービス部品側の電文フォーマットが異なる場合には，データ変換定義を作成します。

データ変換定義の作成の詳細については，「7.　データ変換の定義」を参照してください。

また，データ変換定義を作成するときに使用する画面，ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.4　データ変換定義画面」を参照してください。

(e)　ユーザ定義受付の定義

サービス部品実行要求を受け付け，応答を返すインターフェースとして任意の形式を定義する場合，ユーザ定義受付を定義します。また，ユーザ定義受付でリクエストを受け付けることができるHCSCコンポーネントは，ビジネスプロセスだけです。

ユーザ定義受付には次の2種類があります。使い分ける必要がない場合はユーザ定義受付と表記します。

ユーザ定義受付（呼出先固定）

特定のビジネスプロセスの配下に追加するユーザ定義受付です。

ユーザ定義受付（呼出先選択）

任意のビジネスプロセスを呼び出せるユーザ定義受付です。ユーザ定義受付（呼出先選択）は，HTTP受付で使用できます。

ユーザ定義受付（呼出先選択）の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「付録K　ユーザ定義受付（呼出先選択）の定義」を参照してください。

ユーザ定義受付の定義の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「2.　ユーザ定義受付の定義」を参照してください。

また，ユーザ定義受付を定義するときに使用する画面，ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.5　ユーザ定義受付定義画面」を参照してください。

(8)　パッケージング

作成したHCSCコンポーネントは，EARファイルにパッケージングして，運用環境から実行環境に配備できる状態にします。

HCSCコンポーネントのパッケージングについては，「8.　HCSCコンポーネントのパッケージングと配備定義」を参照してください。

(9)　配備定義

パッケージングしたHCSCコンポーネントを，運用環境から実行環境にどのように配備するかを定義（配備定義）し，システム構成定義を更新します。

配備定義する方法については，「8.　HCSCコンポーネントのパッケージングと配備定義」を参照してください。

(10)　リポジトリのエクスポート

HCSCコンポーネントの作成，パッケージング，および配備定義をしたリポジトリを，運用環境にエクスポートします。

リポジトリのエクスポート方法の詳細については，「3.2.2　リポジトリをエクスポートする」を参照してください。

(11)　サービスリクエスタの作成

実行環境で業務担当者からのサービス部品の実行要求を受け付け，HCSCコンポーネントに実行要求を送信するためのサービスリクエスタを作成します。

サービスリクエスタの作成の詳細については，「9.　サービスリクエスタの作成」を参照してください。

1.2　システム全体と開発環境の関係

サービスプラットフォームでは，開発環境，運用環境および実行環境が相互に関連してシステム全体を構成します。その中での開発環境の位置づけについて説明します。

1.2.1　運用上の位置づけ

システム全体の運用の中で，開発環境がどのように位置づけられるかを，次の図に示します。

図1‒2　運用上の位置づけ

注※

サービスアダプタの定義およびユーザ定義受付の定義については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「2.　ユーザ定義受付の定義」および「3.　サービスアダプタの定義」を参照してください。

開発環境では，作成したHCSCコンポーネント（サービスアダプタ，ビジネスプロセス，およびユーザ定義受付）や配備定義をリポジトリに格納して，運用環境にデータを受け渡します。開発環境で作成し，リポジトリに格納されたデータは，運用環境から実行環境に配備されます。

なお，配備定義の作成には，あらかじめ運用環境でセットアップしたHCSCサーバの情報などが必要になります。この情報はリポジトリを利用して運用環境から取得する必要があります。リポジトリを利用した運用環境との情報の受け渡しについては，「3.2　リポジトリの管理」を参照してください。

1.2.2　ネットワーク上の位置づけ

開発環境，運用環境および実行環境は，インターネットやイントラネットなどのネットワークを使って連結してシステムを構成します。

システム全体での開発環境のネットワーク上の位置づけについて次の図に示します。

図1‒3　ネットワーク上の位置づけ

2　システムを開発する前に

この章では，サービスプラットフォームのシステムを開発する前に実施する作業，および知っておく必要のある内容について説明します。

2.1　開発環境を使用するためのセットアップ

サービスプラットフォームの開発環境を使用するためのセットアップ手順を次に示します。

Service Architectをインストールします。

詳細は，「2.1.2　インストール」を参照してください。

Eclipseのアーカイブファイルを入手し，セットアップします。

詳細は，マニュアル「アプリケーションサーバ アプリケーション開発ガイド」の「2.4　Eclipseセットアップ機能を使用したセットアップ」およびマニュアル「アプリケーションサーバ アプリケーション開発ガイド」の「2.5　Eclipseの設定」を参照してください。

必要に応じてテスト環境を構築します。

HCSC簡易セットアップ機能を利用する場合

詳細は，「2.4　テスト環境の簡易セットアップ」を参照してください。

HCSC簡易セットアップ機能を利用しない場合

マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」を参照して，運用・実行環境を構築してください。

また，テスト環境で組み込みデータベースを利用する場合，「2.1.4　組み込みデータベースの構築」を参照してください。

環境設定をします。

詳細は，「2.1.3　環境設定」を参照してください。

注意事項

テスト環境では，HCSCサーバ（J2EEサーバ）に，テストで使用するアプリケーション（サービスリクエスタおよびサービス部品）をデプロイできます。

ただし，次に示す名称は予約されているため，デプロイするアプリケーションの名称として利用できません。

・「CSC」で始まる名称

・ビジネスプロセス，サービスアダプタのサービスID

・ユーザ定義受付の受付ID

テスト環境でビジネスプロセスをデバッグする場合は，必ずHCSC簡易セットアップ機能を利用してください。

HCSCTEプラグインを組み込んだEclipseを起動する際には，eclipse.iniファイルの-vmargsオプションに次の引数が指定されていることを確認してください。

-Xbootclasspath/a:<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥jaxp¥lib¥csmjaxp.jar;<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥jaxp¥lib¥csmstax.jar

アプリケーションサーバおよびサービスプラットフォームが提供するEclipseのプラグイン機能以外の，Eclipseに関するサポートはしていません。Eclipseの使用方法やEclipseが表示するエラーの対処方法については，ユーザで調査，対処してください。

2.1.1　前提条件

サービスプラットフォームの開発環境を使用するための前提条件を次に示します。

開発環境を利用するユーザ

開発環境を利用するユーザは，「Administrators」または「Power Users」グループに属している必要があります。

インストールおよびセットアップが必要なソフトウェア

開発環境を使用する前に，次のソフトウェアがインストールおよびセットアップされている必要があります。

Eclipse

WSDL4J 1.5.1※

注※　SOAP1.1モードを使用する場合に必要になります。SOAP1.1モードについては，「2.2.2　使用するSOAPモード」を参照してください。

2.1.2　インストール

Service Architectは，インストーラからインストールします。インストーラの指示に従ってインストールしてください。なお，インストール作業はAdministrator権限が設定されたユーザが実施してください。詳細は，マニュアル「アプリケーションサーバシステム構築・運用ガイド」の「2.2.2　Application Serverを新規インストールする（Windowsの場合）」を参照してください。なお，インストール手順の製品名「Application Server」は，「Service Platform」と読み替えてください。

インストール先を指定する場合，半角英数字で50文字までのパス名を指定してください。

インストール種別を選択する画面では「標準」を選択してください。

Service Architectのインストール終了後，再起動してください。

ポイント

以前のバージョンからバージョンアップする場合，バージョンアップ前の環境で使用していたリポジトリ情報を，バージョンアップ後も使用できる形式に移行できます。

移行の方法については「付録A　旧バージョンからの移行」を参照してください。

2.1.3　環境設定

Eclipseを組み込んだHCSCTEの環境を設定します。環境設定では，次の作業を実施します。

SOAPモードの設定

HCSCTEプロジェクトの作成

プロパティの設定（リポジトリの設定および検証設定）

環境設定の詳細については，「2.2.4　SOAPモードの選択」および「3.　プロジェクトの管理とリポジトリの管理」を参照してください。

参考

電文フォーマットを表示する場合で，電文フォーマット定義ファイルにマルチバイト文字が含まれているときは，次の操作を行って，エンコードを「UTF-8」に変更してください。

［ウィンドウ］−［設定］−［一般］−［ワークスペース］−［テキスト・ファイル・エンコード］を選択します。

「その他（UTF-8）」を設定します。

2.1.4　組み込みデータベースの構築

Service Architectには，開発したHCSCコンポーネントをテストするためのテスト環境として利用できる，組み込みデータベースとしてHiRDB/Single Serverが用意されています。

開発環境でのテスト用にHCSCサーバを構築する場合，組み込みデータベースを利用すると，別途DBサーバを用意・構築する必要がありません。

注意事項

HCSC簡易セットアップ機能を利用してテスト環境をセットアップする場合，以降で説明する組み込みデータベースの設定を行う必要はありません。

HCSC簡易セットアップ機能の詳細については，「2.4　テスト環境の簡易セットアップ」を参照してください。

テスト用のHCSCサーバと組み込みデータベースは，開発環境の同じマシン上に構築してください。ほかのマシンにDBサーバを構築して組み込みデータベースを利用することはできません。

また，組み込みデータベースはHiRDBを基にしています。ほかのデータベース（Oracle）を使用する場合，ほかのマシンにDBサーバを構築してください。

HCSC簡易セットアップ機能で組み込みデータベースをセットアップした場合，外部マシンから組み込みデータベースにリモート接続できません。HiRDB SQL Executerを使用して組み込みデータベースを操作する場合は，テスト環境マシンでHiRDB SQL Executerを起動し，［CONNECT］ダイアログのホスト名に「localhost」を指定してください。

組み込みデータベースを利用する場合に必要な設定について，以降で説明します。

(1)　DBサーバ側の設定

組み込みデータベースを利用するには，次の作業が必要です。

HiRDB/Single Serverのインストール

HiRDB SQL Executerのインストールおよび環境変数の設定

DBサーバの構築および環境設定

ユーザの設定およびスキーマの定義

RDエリアの準備

組み込みデータベースの再起動

各作業について，次に説明します。

(a)　HiRDB/Single Serverのインストール

Service Architectに含まれる構成ソフトウェアのHiRDB/Single Serverをインストールします。

Service Architectのインストールの詳細については，「2.1.2　インストール」を参照してください。

(b)　HiRDB SQL Executerのインストールおよび環境変数の設定

HiRDB SQL Executerをインストールします。

組み込みデータベースを構築する場合のHiRDB SQL Executerのインストール方法については，マニュアル「アプリケーションサーバ アプリケーション開発ガイド」の「3.2　HiRDB SQL Executerのインストール」を参照してください。

インストールが完了したら，次に示す環境変数PATHを追加・設定します。

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥DB¥BIN;
<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥DB¥CLIENT¥UTL;

(c)　DBサーバの構築および環境設定

組み込みデータベースのDBサーバの構築・環境設定には，Developerが提供するコマンドとHiRDB SQL Executerを利用します。

DBサーバの構築および環境設定の方法については，HiRDBのマニュアルを参照してください。

(d)　ユーザの設定およびスキーマの定義

データベースを利用するユーザとスキーマを定義します。

組み込みデータベースのユーザの設定およびスキーマの定義の方法については，HiRDBのマニュアルを参照してください。

(e)　RDエリアの準備

HCSC Messagingの管理情報テーブルを格納するために，必要に応じてRDエリアを作成，追加または拡張します。また，RDエリアを作成，追加または拡張した場合に，正しく処理されたかどうか確認します。

RDエリアを作成，追加または拡張する手順について，次に示します。

OSのシステム環境変数（PDHOST，PDNAMEPORT，PDUSER）に，組み込みデータベースとは異なるHiRDBサーバの接続情報を設定している場合，setコマンドで削除します。

Windowsの［スタート］メニューの［プログラム］から，［HiRDBSingleServer_CS0］−［HiRDBコマンドプロンプト］を選択します。

組み込みデータベースを操作する環境変数が設定されます。

作業に応じて，次のコマンドを実行します。

pdfmkfsコマンド（RDエリアを作成する場合）

pdmodコマンド（RDエリアを追加，拡張する場合）

pddblsコマンド（RDエリアの状態を表示する場合）

上記のコマンドについては，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

RDエリアを追加・拡張した場合，必要に応じて組み込みデータベースのDB定義ファイル（HiRDBシステム定義ファイル）のpdbufferオペランドを追加して，組み込みデータベースのグローバルバッファを拡張します。

組み込みデータベースのDB定義ファイルは，DBサーバの構築時に指定したDB定義ファイルディレクトリの配下にあります。

(f)　組み込みデータベースの再起動

組み込みデータベースを停止して，再度起動します。

組み込みデータベースの停止および起動の方法については，HiRDBのマニュアルを参照してください。

(2)　DBクライアント（HCSCサーバ）側の設定

組み込みデータベースを利用する場合，DBクライアント（HCSCサーバ）の設定として，次の作業が必要です。

DBクライアントの環境変数の設定

環境変数グループの設定

組み込みデータベースの同時接続数の設定

Reliable Messaging用のユーザ権限の設定およびRDエリアの準備

各作業について，次に説明します。

(a)　DBクライアントの環境変数の設定

環境変数PDXAMODEおよびPDTXACANUMを設定します。

(b)　環境変数グループの設定

次に示すパスの「クライアント環境変数登録ツール」で環境変数のグループを登録します。

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥DB¥CLIENT¥UTL

クライアント環境変数登録ツールで環境変数グループを登録する方法の詳細については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

なお，登録した環境変数グループ名は，DB ConnectorのプロパティのXA_OPEN文字列で指定します。DB ConnectorのプロパティのXA_OPEN文字列（XAOpenString）については，マニュアル「アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「4.2.2　DB Connectorのプロパティ定義」を参照してください。

(c)　組み込みデータベースの同時接続数の設定

必要に応じて，組み込みデータベースの同時接続数を増やします。組み込みデータベースのDB定義ファイルのオペランドを変更します。DB定義ファイルは，「(1)(c)　DBサーバの構築および環境設定」の作業を行うときに，DBサーバ構築の設定画面で設定するディレクトリにあります。

DB定義ファイルで変更するオペランドを次に示します。

pd_max_users（最大同時接続数）

pd_max_server_process（最大同時起動サーバプロセス数）

pd_process_count（常駐プロセス数）

あわせて，環境変数PDTXACANUMの値は，pd_max_usersの指定値以上に設定します。

(d)　Reliable Messaging用のユーザ権限の設定およびRDエリアの準備

必要に応じて，Reliable Messaging用のユーザ権限の設定およびRDエリアの準備を行います。

ユーザ権限の設定方法は，「(1)(d)　ユーザの設定およびスキーマの定義」に示す方法と同じです。

RDエリアの準備の方法は「(1)(e)　RDエリアの準備」に示す方法と同じです。

2.1.5　アンインストール

Service Architectをアンインストールする方法について説明します。詳細は，マニュアル「アプリケーションサーバ システム構築・運用ガイド」の「3.3　システム環境のアンセットアップとApplication Serverのアンインストール」を参照してください。なお，アンインストール手順の製品名「Application Server」は，「Service Platform」と読み替えてください。

アンインストール作業はAdministrator権限が設定されたユーザが実施してください。

アンインストール前にEclipse環境のアンセットアップを実行してください。手順は，マニュアル「アプリケーションサーバ アプリケーション開発ガイド」の「2.8.2　Eclipse環境のアンセットアップ」を参照してください。

また，J2EEサーバ，Management Server，PRFなど実行環境の構成要素を停止してからアンインストールしてください。組み込みデータベースを使用している場合は，組み込みデータベースを停止してからアンインストールしてください。

アンインストールの手順について，次に示します。

次のどちらかの操作を実施します。

Windowsの［スタート］メニューから，［Cosminexus］−［uCosminexus Service Architectアンインストール］を選択する

［コントロールパネル］の［プログラムの追加と削除］から，［uCosminexus Service Architect］を選択する

Service Architectのアンインストールを確認するダイアログが表示されます。

［はい］ボタン，または［いいえ］ボタンをクリックします。

［はい］ボタンをクリックした場合

アンインストールが開始され，Service Architectの構成ソフトウェアがすべて削除されます。

［いいえ］ボタンをクリックした場合

アンインストールする構成ソフトウェアを選択するダイアログが表示されます。アンインストールする構成ソフトウェアを選択して，［次へ］ボタンをクリックすると，アンインストールが開始され，選択した構成ソフトウェアが削除されます。

2.2　構成の形態，J2EEサーバの互換モード，およびSOAPモードの選択

サービスプラットフォームのシステムを開発する前に，システムで利用する機能に応じて，J2EEサーバの互換モード，SOAPモードなどを明確にする必要があります。

この節では次の機能について説明します。各項で詳細を確認し，システムで利用する機能を選択してください。

データベース／Reliable Messagingの使用有無

使用するSOAPモード

J2EEサーバの互換モード

2.2.1　データベースとReliable Messagingの使用有無

サービスプラットフォームのどの機能を使用し，どのような運用をしたいかによって，データベースとReliable Messagingの使用有無が異なります。使用する機能ごとに，データベースとReliable Messagingの使用有無を次の表に示します。

表2‒1　使用したい機能ごとのデータベースとReliable Messagingの使用有無

使用したい機能

データベース

Reliable Messaging

次の同期受付を使用したい

標準受付（Webサービス）

標準受付（SessionBean）

SOAP受付

TP1/RPC受付

FTP受付

HTTP受付

Message Queue受付

ファイルイベント受付

×

×

次の非同期受付を使用したい

標準受付（MDB（WS-R））

標準受付（MDB（DBキュー））

Message Queue受付

×

×

次の同期のサービスアダプタを使用したい

SOAPアダプタ

SessionBeanアダプタ

TP1アダプタ

ファイルアダプタ

Object Accessアダプタ

Message Queueアダプタ

FTPアダプタ

ファイル操作アダプタ

メールアダプタ

HTTPアダプタ

コマンドアダプタ

SFTPアダプタ

×

×

次の非同期のサービスアダプタを使用したい

MDB（WS-R）アダプタ

MDB（DBキュー）アダプタ

○

○

DBアダプタを使用したい

×※1

×

ビジネスプロセスを使用したい

永続化するビジネスプロセスを使用したい

○

×

永続化しないビジネスプロセスを使用したい※2

×

×

プロセスインスタンスの実行履歴を管理したい

○

×

（凡例）

○：必須です。

×：必須ではありません。

注※1

DBアダプタを使用する場合，HCSCサーバが稼働しているマシン上にデータベースは不要です。しかし，DBアダプタから接続するサービス部品稼働マシンでは，データベースが必要になります。

注※2

永続化しないビジネスプロセスを使用する場合，開発環境で定義できるプロセスに制限がありますので注意してください。詳細は「5.2.1(3)　ステータスの永続化の設定」を参照してください。

この表から，データベースとReliable Messagingの使用有無による構成形態は，次の3つのパターンがあることがわかります。

データベースとReliable Messagingの両方を使用する

データベースとReliable Messagingの両方を使用しない

データベースを使用してReliable Messagingを使用しない

本番環境をどのパターンで構築するかによって，テスト環境の設定内容が異なります。テスト環境と本番環境で設定する，データベースとReliable Messagingの使用有無については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「1.3　テスト環境と本番環境との関係」を参照してください。また，テスト環境での設定内容については，「2.4　テスト環境の簡易セットアップ」を参照してください。

2.2.2　使用するSOAPモード

サービスプラットフォームでシステムを開発する前に，使用するSOAPモードを選択します。

ここでは，SOAPモードの種類と各モードのサポート範囲について説明します。

注意事項

Service Architect 09-71からSOAPモードのデフォルトがSOAP1.1/1.2併用モードに変更になりました。

(1)　SOAPモードの種類

SOAPモードの種類と，対応するWebサービス標準仕様および実行環境を示します。

SOAP1.1モード

SOAP1.1に対応したシステムを開発する場合に選択します。SOAP1.1モードはWS-I Basic Profile1.0aに対応しています。

SOAP1.1モードでは，SOAPメッセージの送受信にSOAP通信基盤を使用します。なお，SOAP1.1モードは，J2EEサーバの互換モードが推奨モードの場合は使用できません。

SOAP1.1/1.2併用モード

SOAP1.1またはSOAP1.2に対応したシステムを開発する場合に選択します。SOAP1.1/1.2併用モードはWS-I Basic Profile1.1に対応しています。

SOAP1.1/1.2併用モードではWS-I Attachments Profile -Version 1.0で規定されたwsi:swaRef形式の添付ファイルに対応しています。

SOAP1.1/1.2併用モードでは，SOAPメッセージの送受信にJAX-WSエンジンを使用します。

(2)　SOAPモードのサポート範囲

受付，サービスアダプタ，およびビジネスプロセスの機能とSOAPモードの対応を次の表に示します。

表2‒2　SOAPモードのサポート範囲

分類

機能名

SOAPモード

1.1

1.1/1.2併用

受付

標準受付（Webサービス（SOAP1.1））

○

○

標準受付（Webサービス（SOAP1.2））

×

○

標準受付（SessionBean）

○

○

標準受付（MDB（WS-R））

○

×

標準受付（MDB（DBキュー））

○

○

ユーザ定義受付

○

○

サービスアダプタ

SOAPアダプタ

○

○

SessionBeanアダプタ

○

×

MDB（WS-R）アダプタ

○

×

MDB（DBキュー）アダプタ

○

○

DBアダプタ

○

○

TP1アダプタ

○

○

ファイルアダプタ

○

○

Object Accessアダプタ

○

○

Message Queueアダプタ

○

○

FTPアダプタ

○

○

ファイル操作アダプタ

○

○

メールアダプタ

○

○

HTTPアダプタ

×

○

コマンドアダプタ

○

○

SFTPアダプタ

○

○

汎用カスタムアダプタ

○

○

ビジネスプロセス

ビジネスプロセス

○

○

（凡例）

○：サポートしています。

×：サポートしていません。

WSDL定義のスタイルとSOAPモードの対応を次の表に示します。

表2‒3　SOAPモードのサポート範囲（WSDL定義のスタイル）

SOAPのバージョン

WSDL定義のスタイル

SOAPモード

1.1

1.1/1.2併用

SOAP1.1

rpc/literal

○

×

document/literal

○

○

SOAP1.2

rpc/literal

×

×

document/literal

×

○

（凡例）

○：サポートしています。

×：サポートしていません。

なお，SOAPモードとWebサービスを利用したサービス部品との関係については，「2.6.1　Webサービスを利用したサービス部品の適用範囲」を参照してください。

2.2.3　J2EEサーバの互換モードの選択

J2EEサーバの互換モードには次の2種類があります。サービスプラットフォームでシステムを開発する前に，どちらで運用するか決定してください。

(1)　V9互換モード

Java EE 7の新機能に対応しないJ2EEサーバの構成です。V9以前からの互換性を重視する場合は，こちらのV9互換モードを選択してください。

(2)　推奨モード

Java EE 7の新機能に対応するJ2EEサーバの構成です。新規にシステムを構築する場合は，こちらの推奨モードを選択してください。

なお，推奨モードを選択した場合は，SOAPモードのうちSOAP1.1モードは使用できません。

2.2.4　SOAPモードの選択

SOAPモードは，HCSC簡易セットアップ画面またはcscsoapmodeコマンドで設定できます。

HCSC簡易セットアップ画面では，開発環境と実行環境のSOAPモードを設定できます。HCSC簡易セットアップ画面での設定については，「2.4.2(1)(c)　HCSC簡易セットアップ画面の入力項目」を参照してください。

cscsoapmodeコマンドでは，開発環境のSOAPモードを設定できます。実行環境のSOAPモードを設定する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「2.2.3　SOAPモードの選択」を参照してください。cscsoapmodeコマンドについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「cscsoapmode（SOAPモードの設定）」を参照してください。

設定したSOAPモードを確認する方法については，「2.4.5　SOAPモードの確認」を参照してください。

設定したSOAPモードを変更する方法については，「3.1.5　SOAPモードを変更する」を参照してください。

2.3　サービスプラットフォームを利用したシステムの開発

ここでは，サービスプラットフォームを利用してシステムを開発する手順について説明します。

2.3.1　開発手順

サービスプラットフォームを利用してシステムを開発する手順を次に示します。

図2‒1　システムの開発手順

注※1

HCSC簡易セットアップについては，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「1.3　テスト環境と本番環境との関係」を参照してください。リポジトリのエクスポートについては，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「4.2　リポジトリのエクスポート」を参照してください。

注※2

HCSC簡易セットアップ機能を使用してテスト環境を構築します。HCSC簡易セットアップ機能については，「2.4　テスト環境の簡易セットアップ」を参照してください。HCSC簡易セットアップ機能を使用しない場合は，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」を参照して，運用・実行環境を構築してください。

注※3

サービスアダプタの定義およびユーザ定義受付の定義については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「2.　ユーザ定義受付の定義」および「3.　サービスアダプタの定義」を参照してください。

注※4

これらの作業を一括して実行することもできます。ただし，一括実行は，システム開発時，または単体テストから結合テスト時を対象としています。なお，運用環境で実施するHCSCコンポーネントの配備と開始も一緒に実行されます。詳細については，「8.5　HCSCコンポーネントをHCSCサーバに配備して開始する処理の一括実行」を参照してください。

各工程の作業を次に示します。

(1)　リポジトリのインポート（システム構成定義の取得）

運用環境で作成したHCSCサーバの情報をマスタ開発環境に統合するため，システム構成定義だけをインポートします。リポジトリのインポートについては，「3.2.3　リポジトリをインポートする」を参照してください。

(2)　電文フォーマットの作成

サービスリクエスタ，サービスアダプタ，およびサービス部品の間でやり取りされる電文の形式（電文フォーマット）を定義します。作成する電文フォーマットは，サービス部品の実行に利用する電文でXML形式のデータを扱うか，バイナリ形式（XML形式以外）のデータを扱うかによって異なります。電文フォーマットの作成の詳細については，「4.　電文フォーマットの作成」を参照してください。

(3)　サービスアダプタの定義

サービスアダプタを使用してシステムを開発する場合，サービスアダプタ追加用のウィザードおよび定義済みのサービスアダプタを利用して，サービスアダプタを追加します。追加したサービスアダプタは，サービスアダプタ定義画面で定義します。サービスアダプタの定義の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「3.　サービスアダプタの定義」を参照してください。

(4)　ビジネスプロセスの定義

ビジネスプロセスを使用してシステムを開発する場合，ビジネスプロセス追加用のウィザードおよび定義済みのビジネスプロセスを利用して，ビジネスプロセスを追加します。追加したビジネスプロセスは，ビジネスプロセス定義画面で定義します。ビジネスプロセスの定義の詳細については，「5.　ビジネスプロセスの定義」を参照してください。

また，ビジネスプロセスの実行要求を標準受付以外で受け付ける場合，ユーザ定義受付を定義する必要があります。ユーザ定義受付の定義の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「2.　ユーザ定義受付の定義」を参照してください。

(5)　データ変換定義の作成

サービス部品との電文のやり取りでデータ変換が必要な場合は，データ変換を定義します。データ変換の定義の詳細については，「7.　データ変換の定義」を参照してください。

(6)　ユーザ定義受付の定義

サービス部品実行要求を受け付け，応答を返すインターフェースとして任意の形式を定義する場合，ユーザ定義受付を定義します。ユーザ定義受付の定義の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「2.　ユーザ定義受付の定義」を参照してください。

(7)　リポジトリのエクスポート（マスタ開発環境への統合）

複数の開発環境でHCSCコンポーネントを開発（分散開発）する場合，マスタ開発環境以外の環境で開発したHCSCコンポーネントが含まれるリポジトリをエクスポートします。

リポジトリのエクスポートについては，「3.2.2　リポジトリをエクスポートする」を参照してください。

(8)　リポジトリのインポート（マスタ開発環境への統合）

マスタ開発環境以外のマシンで分散開発したHCSCコンポーネントの情報をマスタ開発環境に統合するため，「(7)　リポジトリのエクスポート（マスタ開発環境への統合）」でエクスポートしたリポジトリの一部をマスタ開発環境にインポートします。リポジトリのインポートについては，「3.2.3　リポジトリをインポートする」を参照してください。

(9)　HCSCコンポーネントの組み立て（パッケージング）

「(3)　サービスアダプタの定義」〜「(6)　ユーザ定義受付の定義」で定義したHCSCコンポーネントの定義に関連する定義ファイル，および実行環境が提供するファイルをまとめてEARファイルにパッケージングします。パッケージングの方法については，「8.　HCSCコンポーネントのパッケージングと配備定義」を参照してください。

(10)　配備定義

HCSCコンポーネントを配備するクラスタ（または単一のHCSCサーバ）の情報を定義します。配備定義の詳細については，「8.　HCSCコンポーネントのパッケージングと配備定義」を参照してください。

参考

配備する前に，配備するクラスタ（または単一のHCSCサーバ）に設定されている，データベースとReliable Messagingの使用有無を確認する場合の手順を次に示します。

Eclipseのメニューから，［HCSC-Definer］−［システム構成定義一覧］を選択します。

ツリービューのシステム構成定義一覧に，配備するクラスタ（または単一のHCSCサーバ）の一覧が表示されます。

配備するクラスタ（または単一のHCSCサーバ）の一覧から，確認したいクラスタ（または単一のHCSCサーバ）を選択し，ダブルクリックします。

配備するクラスタ（または単一のHCSCサーバ）に設定されている，データベースとReliable Messagingの使用有無の情報が表示されます。

(11)　リポジトリのエクスポート（運用環境へのデータ移行）

マスタ開発環境で，HCSCコンポーネントの配備に必要な定義ファイルを格納したリポジトリをエクスポートします。マスタ開発環境からエクスポートした情報は，運用環境にインポートして利用されます。リポジトリのエクスポートについては，「3.2.2　リポジトリをエクスポートする」を参照してください。

(12)　サービスリクエスタの作成

HCSCコンポーネントにサービス部品の実行を要求する電文を送信するためのサービスリクエスタを作成します。なお，サービスリクエスタの作成は，サービスアダプタの定義やビジネスプロセスの定義と同時に行うこともできます。同時に行う場合，サービスアダプタの定義やビジネスプロセスの定義で設定するインターフェース情報などをあらかじめ確認して，サービスリクエスタでも同じ設定にしてください。HCSCコンポーネントの作成方法については，「9.　サービスリクエスタの作成」を参照してください。

(13)　ビジネスプロセスのデバッグ

定義したビジネスプロセスを運用環境で利用する前に，開発環境でテストおよびデバッグします。ビジネスプロセスをデバッグする方法については，「10.　ビジネスプロセスのデバッグ」を参照してください。

2.4　テスト環境の簡易セットアップ

実行環境に配備して実運用を始める前に，Service Architectで開発したサービスアダプタやビジネスプロセスは，テストやデバッグを実施することを推奨します。そのためには，テストやデバッグを実施するための運用・実行環境（テスト環境）を構築する必要があります。

Service Architectには，テスト環境の構築を支援するHCSC簡易セットアップ機能が備わっています。テストやデバッグを実施するための運用・実行環境には，さまざまな情報を設定する必要があるため，構築には相応の時間が掛かります。HCSC簡易セットアップ機能を利用すると，テスト環境に必要なさまざまな情報を自動的に設定できます。また，HCSC簡易セットアップ機能には，HCSC簡易セットアップ機能を利用してセットアップしたテスト環境を自動的にアンセットアップする機能もあります。

注意事項

1台のマシンに複数の運用・実行環境（テスト環境）を構築（CSCMNG_HOME環境変数を設定）する場合，HCSC簡易セットアップ機能を使用できません。

この節では，HCSC簡易セットアップ機能の概要と利用方法について説明します。

2.4.1　HCSC簡易セットアップ機能で構築できる環境

HCSC簡易セットアップ機能を利用して構築されるテスト環境は，次の図のような構成になります。また，J2EEサーバの互換モードは，推奨モードまたはV9互換モードで構築する必要があります。次の図に示すプロセス以外のものをテスト環境として利用する場合，別途設定が必要になります。

図2‒2　HCSC簡易セットアップ機能を利用して構築されるテスト環境の構成

HCSC簡易セットアップ機能を利用すると，テスト環境の各プロセスに，ユーザID，パスワード，ポート番号，ホスト名などの情報を自動的に設定できます。HCSC簡易セットアップ機能を利用した場合にテスト環境に設定される情報の詳細については，「2.4.3(2)　テスト環境の運用に必要な情報」を参照してください。

HCSC簡易セットアップ機能で構築した環境のWebコンテナ単位の同時実行数は10です。そのため，11リクエスト以上を同時に処理する場合，Webコンテナのスレッドが枯渇するおそれがあります。Webコンテナ単位の同時実行数および同時接続数を変更する場合のプロパティを次に示します。

J2EEサーバの互換モードが推奨モードの場合

simple_model_cjw_v11.xmlファイルのwebserver.connector.nio_http.max_servlet_execute_threadsプロパティの定義を変更してください。

webserver.connector.nio_http.max_servlet_execute_threadsプロパティについては，マニュアル「アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編(Webコンテナ)」の「2.14.2　実行環境での設定（J2EEサーバの設定）」を参照してください。

リクエスト処理で使用するスレッド数，コネクション数を合わせて制御する場合は，simple_model_cjw_v11.xmlファイルの次の定義を変更してください。

webserver.connector.nio_http.max_threads

webserver.connector.nio_http.min_threads

webserver.connector.nio_http.max_connections

webserver.connector.nio_http.max_threadsプロパティ，およびwebserver.connector.nio_http.min_threadsプロパティについては，マニュアル「アプリケーションサーバ 機能解説基本・開発編(Webコンテナ)」の「7.4.2　実行環境での設定（J2EEサーバの設定）」を参照してください。webserver.connector.nio_http.max_connectionsプロパティについては，マニュアル「アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編(Webコンテナ)」の「7.3.2　実行環境での設定（J2EEサーバの設定）」を参照してください。

J2EEサーバの互換モードがV9互換モードの場合

simple_model.xmlファイルまたはsimple_model_cjl.xmlファイルのwebserver.connector.inprocess_http.max_execute_threadsプロパティの定義を変更してください。

webserver.connector.inprocess_http.max_execute_threadsプロパティについては，マニュアル「アプリケーションサーバ 機能解説 互換編」の「5.11.2　実行環境での設定（J2EEサーバの設定）」を参照してください。

リクエスト処理で使用するコネクション数を合わせて制御する場合は，simple_model.xmlファイルまたはsimple_model_cjl.xmlファイルのwebserver.connector.inprocess_http.max_connectionsプロパティの定義を変更してください。

webserver.connector.inprocess_http.max_connectionsプロパティについては，マニュアル「アプリケーションサーバ 機能解説 互換編」の「6.3.2　実行環境での設定（J2EEサーバの設定）」を参照してください。

2.4.2　HCSC簡易セットアップ機能の実行

HCSC簡易セットアップ機能を利用してテスト環境をセットアップ，またはアンセットアップするための前提条件と，テスト環境のセットアップおよびアンセットアップの方法について説明します。

(1)　テスト環境のセットアップ

HCSC簡易セットアップ機能を利用してテスト環境をセットアップする場合の前提条件，およびセットアップ方法について説明します。

(a)　前提条件

テスト環境をセットアップするための前提条件を次に示します。

テスト環境の前提ソフトウェア

HCSC簡易セットアップ機能を利用してテスト環境をセットアップするには，次のソフトウェアがインストールされている必要があります。

Component Container※1

XML Processor※1

TPBroker※1

Performance Tracer※1

Reliable Messaging※1

Service Coordinator※1

WSDL4J 1.5.1※2

注※1

これらのソフトウェアは，Service Architectの構成ソフトウェアです。Service Architectをインストールしている環境であれば，改めて上記のソフトウェアをインストールする必要はありません。

上記のソフトウェアを改めてインストールする場合，インストーラからインストールします。インストーラの指示に従ってインストールしてください。なお，インストール作業はAdministrator権限が設定されたユーザが実施してください。

注※2

WSDL4J 1.5.1は，これ以外の前提ソフトウェアをインストールしたあとにインストールしてください。WSDL4J 1.5.1は，SOAP1.1モードを使用する場合に必要になります。

HCSC簡易セットアップ機能を利用するときのシステムの状態

HCSC簡易セットアップ機能を利用してテスト環境をセットアップする場合，システムが次の状態である必要があります。

サービスプラットフォームを新規にインストールした直後であること。

サービスプラットフォームに関する設定をしていないこと。

ただし，システム環境変数で，変数名「TZ」の値が有効になっている必要があります。環境変数「TZ」にはタイムゾーンを設定します。タイムゾーンには「JST-9」と指定してください。

なお，セットアップ後にテスト環境をカスタマイズした場合，カスタマイズした情報はアンセットアップ時に削除されます。カスタマイズした情報を削除したくない場合は，カスタマイズ時に追加・変更した定義ファイルのパラメタ情報を記録しておいてください。

データベースとReliable Messagingの両方を使用する場合の前提条件

データベースとReliable Messagingの両方を使用する場合（HCSC簡易セットアップ画面で［DB/RMありモデル］を選択する場合），次の条件を満たす必要があります。

HiRDBに関する知識を持っていること。

高負荷テストや性能測定などを実施しないこと。

注

テスト環境をアンセットアップしたあとには，HCSC簡易セットアップ機能を利用してテスト環境を再度セットアップできます。テスト環境のアンセットアップについては「2.4.2(2)　テスト環境のアンセットアップ」を参照してください。

(b)　セットアップ方法

HCSC簡易セットアップ機能を利用したテスト環境のセットアップには，HCSC簡易セットアップ画面を利用します。テスト環境のセットアップ方法を次に示します。

Windowsの［スタート］メニューから，［Cosminexus］−［テスト環境セットアップ］を選択します。

HCSC簡易セットアップ画面が表示されます。

HCSC簡易セットアップ画面で必要な情報を入力します。

HCSC簡易セットアップ画面で入力する項目については，「2.4.2(1)(c)　HCSC簡易セットアップ画面の入力項目」を参照してください。

［セットアップ］ボタンをクリックします。

テスト環境のセットアップが開始されます。セットアップの状況は，HCSC簡易セットアップ画面のコンソールに表示されます。コンソールに「HCSC簡易セットアップ機能のセットアップを終了します」と表示されたら，テスト環境は正常にセットアップされています。

注意事項

コンソールにエラーが表示され，テスト環境のセットアップが異常終了した場合，再セットアップする必要があります。異常終了したときに，HCSC簡易セットアップ画面の［セットアップ］ボタンが活性か，非活性かによって，再セットアップの手順が異なります。

［セットアップ］ボタンが活性の場合

［セットアップ］ボタンをクリックして，再セットアップできます。

［セットアップ］ボタンが非活性の場合

［アンセットアップ］ボタンをクリックして，一度アンセットアップします。そのあとで，再度セットアップしてください。

(c)　HCSC簡易セットアップ画面の入力項目

HCSC簡易セットアップ画面は，［メイン］タブと［サーバ名称］タブで分けられます。［サーバ名称］タブでは，サーバ名やクラスタ名などの情報をセットアップ時に変更できます。

HCSC簡易セットアップ画面の入力項目について，HCSC簡易セットアップ機能で構築される環境内の各プロセスとの関連を用いて説明します。

HCSC簡易セットアップ画面を次の図に示します。

図2‒3　HCSC簡易セットアップ画面（［メイン］タブ）

図2‒4　HCSC簡易セットアップ画面（［サーバ名称］タブ）

HCSC簡易セットアップ画面で入力する項目は，次の図のように，構築される環境の各プロセスに設定されます。設定される値の関連を次の図に示します。

図2‒5　HCSC簡易セットアップ画面の入力項目の関連

［DBあり/RMなしモデル］，［DB/RMなしモデル］，または［DB/RMありモデル］のどれを選択したかによって，設定する項目が異なります。図2-5の（n）で示されている設定値（HCSC簡易セットアップ画面での入力項目）の詳細を次の表に示します。

表2‒4　HCSC簡易セットアップ画面で入力する項目

入力項目

説明

初期値※2

タブ

分類

項番

HCSC簡易セットアップ画面の項目名※1

メイン

モデル

−

DBあり/RMなしモデル

データベースを使用し，Reliable Messagingを使用しない場合に選択します。

選択

−

DB/RMなしモデル

データベースとReliable Messagingの両方を使用しない場合に選択します。

−

−

DB/RMありモデル

データベースとReliable Messagingの両方を使用する場合に選択します。

−

組み込みデータベース

(1)

データ格納先

RDエリアを作成するディレクトリおよびシステムファイルを作成するディレクトリを指定します。2GB以上使用できるディレクトリを指定します。

存在しないディレクトリを指定した場合，指定したディレクトリが新規作成されます。

［DBあり/RMなしモデル］または［DB/RMありモデル］を選択した場合だけ指定します。

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥DB¥area

(2)

DB接続ポート番号

Management ServerまたはHCSCサーバから組み込みデータベースにアクセスする場合に使用するポート番号を指定します。5001〜65535の整数で指定します。

［DBあり/RMなしモデル］または［DB/RMありモデル］を選択した場合だけ指定します。

22200

Management Server

(3)

HCSCサーバ運用ポート番号

HCSC-ManagerからManagement Serverにアクセスする場合に使用するポート番号を指定します。1〜65535の整数で指定します。

28099

(4)

論理サーバ運用ポート番号

Smart Composerまたは運用管理ポータル画面からManagement Serverにアクセスする場合に使用するポート番号を指定します。1〜65535の整数で指定します。

28080

(5)

終了要求受信ポート番号（内部管理用）

Management Serverが内部の管理用に利用するポート番号を指定します。1〜65535の整数で指定します。

28005

(6)

内部通信ポート番号（内部管理用）

Management Serverが内部の管理用に利用するポート番号（mserver.propertiesファイルのwebserver.connector.ajp13.portキー）を指定します。1〜65535の整数で指定します。

28009

(7)

インプロセスネーミングサービスポート番号（内部管理用）

Management Serverが内部の管理用に利用するポート番号（mserver.propertiesファイルのejbserver.naming.portキー）を指定します。1〜65535の整数で指定します。

28900

運用管理エージェント

(8)

エージェント接続ポート番号（内部管理用）

Management Serverから運用管理エージェントにアクセスする場合に使用する内部管理用のポート番号を指定します。1〜65535の整数で指定します。

20295

J2EEサーバ

−

V9互換モード

V9互換モードを使用する構成の場合に選択します。

−

−

推奨モード

V9互換モードを使用しない構成の場合に選択します。

このモードを選択すると，HCSCサーバの［SOAP1.1/1.2併用モード］が選択された状態になります。

選択

HCSCサーバ

−

SOAP1.1モード

SOAP1.1モードを使用する場合に選択します。

このモードを選択すると，J2EEサーバの［V9互換モード］が選択された状態になります。J2EEサーバで［推奨モード］を選択しているときは使用できません。

−

−

SOAP1.1/1.2併用モード

SOAP1.1/1.2併用モードを使用する場合に選択します。

J2EEサーバで［推奨モード］を選択しているときは，このモードが選択された状態になります。

選択

(9)

Webサービス/MDB（WS-R）受付ポート番号

サービスリクエスタから標準受付（WebサービスまたはMDB（WS-R）），またはユーザ定義受付にアクセスする場合に使用するポート番号を指定します。1〜65535の整数で指定します。

80

(10)

SessionBean受付ポート番号

Management ServerからHCSCサーバに，またはサービスリクエスタから標準受付（SessionBean）にアクセスする場合に使用するポート番号を指定します。1〜65535の整数で指定します。

900

(11)

MDB（DBキュー）受付ポート番号

サービスリクエスタから標準受付（MDB（DBキュー））にアクセスする場合に使用するポート番号を指定します。1024〜65535の整数で指定します。

［DB/RMありモデル］を選択した場合だけ指定します。

20351

(12)

稼働確認ポート番号

HCSCサーバが内部の管理用に利用するポート番号を指定します。1〜65535の整数で指定します。

23152

(13)

簡易Webサーバポート番号（内部管理用）

HCSCサーバが内部の管理用に利用するポート番号を指定します。1〜65535の整数で指定します。

8080

(14)

稼働情報取得時のリクエスト受付ポート番号（内部管理用）

JMXクライアントによる稼働情報取得時のリクエスト受付のポート番号を0〜65535の整数で指定します。

23550

サーバ名称

サーバ名称の選択

−

V7互換名称

HCSC簡易セットアップで構築するテスト環境の各種サーバ名称について，バージョン7と同じ名称を使用する場合に選択します。

−

−

HCSC本番環境簡易セットアップ名称

HCSC簡易セットアップで構築するテスト環境の各種サーバ名称について，HCSC本番環境簡易セットアップでセットアップする名称と同じ名称を使用する場合に選択します。

HCSC本番環境簡易セットアップについては，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「3.5　本番環境の簡易セットアップ」を参照してください。

選択

−

カスタム名称

HCSC簡易セットアップで構築するテスト環境の各種サーバ名称について，任意の名称を指定する場合に選択します。

−

サーバ名称

(15)

論理J2EEサーバ名称

接続先のJ2EEサーバ名称を指定します。1〜128文字以内の半角英数字，アンダーバーおよびハイフンを指定します。

J2EEServer

(16)

論理PRF名称

HCSCサーバと連動して動作するPRFのサーバ名称を指定します。1〜128文字以内の半角英数字，アンダーバーおよびハイフンを指定します。

PRF

−

クラスタ名称

セットアップするHCSCサーバが属するクラスタの名称を指定します。クラスタ間で一意になるクラスタ名を指定します。1〜8文字以内の半角英数字およびアンダーバーを指定します。

Cluster

(17)

HCSCサーバ名称

セットアップするHCSCサーバの名称を指定します。1〜8文字以内の半角英数字およびアンダーバーを指定します。

HCSC

(18)

Manager名称

HCSC-ManagerがManagerを認識するためのHCSC-Manager独自の識別名を指定します。1つのリポジトリで複数のHCSCサーバを管理している場合，Manager（ホスト）単位に一意になる識別名を指定します。1〜16文字以内の半角英数字およびアンダーバーで指定します。

Manager

（凡例）

−：該当しません。

注※1

HCSC簡易セットアップ画面の対応する項目の上でマウスカーソルを一時停止すると，その項目の説明文が一時的に表示されます。

注※2

初期値は，初めてHCSC簡易セットアップ画面を表示したときに初期表示される値です。初期値を変更してセットアップした場合，次回のHCSC簡易セットアップ画面には前回の設定値が初期値として表示されます。

(2)　テスト環境のアンセットアップ

HCSC簡易セットアップ機能を利用してセットアップしたテスト環境をアンセットアップする場合の前提条件，およびアンセットアップ方法について説明します。

注意事項

HCSC簡易セットアップ機能を利用してアンセットアップすると，テスト環境はセットアップ前の状態に戻ります。テスト環境で利用していたサービスアダプタやビジネスプロセスなどは自動的に削除されるので，必要なデータは，アンセットアップ前に必ずバックアップを取得してください。

(a)　前提条件

テスト環境をアンセットアップするための前提条件を次に示します。

アンセットアップの対象が，HCSC簡易セットアップ機能を利用してセットアップしたテスト環境であること。

Management Server，および運用管理エージェントが起動していること。

HCSC簡易セットアップ画面で［DBあり/RMなしモデル］または［DB/RMありモデル］を選択してテスト環境をセットアップした場合，組み込みデータベースのサービス部品が起動していること。

(b)　アンセットアップ方法

テスト環境のアンセットアップには，HCSC簡易セットアップ画面を利用します。テスト環境のアンセットアップ方法を次に示します。

Windowsの［スタート］メニューから，［Cosminexus］−［テスト環境セットアップ］を選択します。

HCSC簡易セットアップ画面が表示されます。

HCSC簡易セットアップ画面の［アンセットアップ］ボタンをクリックします。

テスト環境のアンセットアップが開始されます。アンセットアップの状況は，HCSC簡易セットアップ画面のコンソールに表示されます。コンソールに「HCSC簡易セットアップ機能のアンセットアップを終了します」と表示されたら，テスト環境は正常にアンセットアップされています。

2.4.3　HCSC簡易セットアップ機能でセットアップしたテスト環境の運用

HCSC簡易セットアップ機能を利用してセットアップしたテスト環境の運用方法，および運用に必要な情報について説明します。

(1)　テスト環境の起動と停止

テスト環境の起動および停止方法について，次の表に示します。

表2‒5　テスト環境の起動および停止方法

起動・停止の対象

起動・停止方法

組み込みデータベース※

起動する場合：

Windowsの［スタート］メニューの［プログラム］から，［HiRDBSingleServer_CS0］−［HiRDBコマンドプロンプト］を選択します。

pdstartコマンドを実行します。

停止する場合：

Windowsの［スタート］メニューの［プログラム］から，［HiRDBSingleServer_CS0］−［HiRDBコマンドプロンプト］を選択します。

pdstopコマンドを実行します。

組み込みデータベースのサービス※

テスト環境のマシンを起動または停止すると，自動的に起動または停止されます。

Management Server

運用管理エージェント

テスト環境のマシンを起動すると，自動的に起動されます。また，テスト環境のマシンを停止すると，自動的に停止されます。

Performance Tracer

J2EEサーバ

HCSCサーバ

標準受付

起動する場合：

Windowsの［スタート］メニューから，［Cosminexus］−［テストサーバ起動］を選択します。

停止する場合：

Windowsの［スタート］メニューから，［Cosminexus］−［テストサーバ停止］を実行します。

注※

HCSC簡易セットアップ画面で［DBあり/RMなしモデル］または［DB/RMありモデル］を選択した場合だけ実施します。

(2)　テスト環境の運用に必要な情報

HCSC簡易セットアップ機能を利用してテスト環境をセットアップした場合，必要な情報は自動的に設定されます。テスト環境を使ってテストおよびデバッグを行うには，HCSC簡易セットアップ機能でテスト環境をセットアップする際に設定される情報を知っておく必要があります。

HCSC簡易セットアップ機能を利用してセットアップしたテスト環境に設定される情報を，次に説明します。

ポイント

HCSC簡易セットアップ機能を利用してセットアップしたテスト環境に設定される情報は，テスト環境のセットアップ後にカスタマイズできます。カスタマイズの方法については，「2.4.4　テスト環境のカスタマイズ」を参照してください。

(a)　ユーザIDおよびパスワードの情報

HCSC簡易セットアップ機能でセットアップしたテスト環境に設定されるユーザIDおよびパスワードの情報を次の表に示します。

表2‒6　テスト環境に設定されるユーザIDおよびパスワード

設定先

設定されるユーザIDまたはパスワード

初期値

説明

組み込みデータベース※1

ユーザID

admin※2

テーブル所有者の認可識別子（環境変数のUSRID）。

パスワード

admin※2

テーブル所有者のパスワード（環境変数のPSWD）。

Management Server

管理ユーザID

admin

Management Serverにログインするための管理ユーザID（cmx_build_system -changeコマンド※3などで使用）。

パスワード

admin

Management Serverにログインするためのパスワード（cmx_build_system -changeコマンド※3などで使用）。

HCSC-Manager

HCSC-ManagerログインユーザID

admin

HCSC-ManagerにログインするためのユーザID（cscsvstartコマンド※4などで使用）。

HCSC-Managerログインパスワード

admin

HCSC-Managerにログインするためのパスワード（cscsvstartコマンド※4などで使用）。

HCSCサーバ

HCSCサーバが使用するデータベースのユーザID

admin

HCSCサーバが使用するデータベースのユーザID（csccompodeployコマンド※4などで使用）。

HCSCサーバが使用するデータベースのパスワード

admin

HCSCサーバが使用するデータベースのパスワード（csccompodeployコマンド※4などで使用）。

注※1

HCSC簡易セットアップ画面で［DBあり/RMなしモデル］または［DB/RMありモデル］を選択した場合だけ設定されます。

注※2

組み込みデータベース内では，大文字「ADMIN」で扱われます。

注※3

このコマンドについては，マニュアル「アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」の「cmx_build_system（Webシステムの構築）」を参照してください。

注※4

cscsvstartコマンドについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「cscsvstart（HCSCサーバの起動）」を参照してください。csccompodeployコマンドについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「csccompodeploy（HCSCコンポーネントの配備）」を参照してください。

(b)　ポート番号の情報

HCSC簡易セットアップ機能でセットアップしたテスト環境には，次に示すポート番号が設定されます。ポート番号は，HCSC簡易セットアップ画面で任意の値を指定できます。HCSC簡易セットアップ画面での指定値の詳細については，「表2-4　HCSC簡易セットアップ画面で入力する項目」を参照してください。

組み込みデータベース（HCSC簡易セットアップ画面で［DBあり/RMなしモデル］または［DB/RMありモデル］を選択した場合だけ）

DB接続ポート番号

Management Server

HCSCサーバ運用ポート番号

論理サーバ運用ポート番号

終了要求受信ポート番号

内部通信ポート番号

インプロセスネーミングサービスポート番号

運用管理エージェント

エージェント接続ポート番号

J2EEサーバ

Webサービス/MDB（WS-R）受付ポート番号

SessionBean受付ポート番号

MDB（DBキュー）受付ポート番号

稼働確認ポート番号

簡易Webサーバポート番号

(c)　名称の情報

HCSC簡易セットアップ機能でセットアップしたテスト環境に設定されるホスト名やサーバ名などの情報を次の表に示します。なお，HCSC簡易セットアップ画面の［サーバ名称］タブでサーバ名称を変更した場合は，変更後の名称が設定されます。

表2‒7　テスト環境に設定される名称

設定先

設定される名称

初期値

説明

組み込みデータベース※1

ホスト名

localhost

組み込みデータベースのホスト名（環境変数のDB_HOST）。

Management Server

ホスト名

localhost

Management Serverのホスト名（cmx_build_system -changeコマンド※2などで使用）。

HCSC-Manager

Manager名

Manager

HCSC-ManagerがManagerを認識するためのHCSC-Manager独自の識別名（cscsvstartコマンド※3などで使用）。

PRF

サーバ名

PRF

PRFのサーバ名称。

J2EEサーバ

サーバ名

J2EEServer

接続先J2EEサーバの名称（cjstartsvコマンド※2などで使用）。

ホスト名

localhost

接続先J2EEサーバのホスト名。

Reliable Messagingが連携するシステム全体で一意なシステム名

RM

Reliable Messagingが連携するシステム全体で一意なシステム名（環境変数のHRM_SYSTEM_NAME）。

リソースアダプタ名

Reliable Messaging

対象となるRARファイルの表示名（cjdeployrarコマンド※2などで使用）。

DB_Connector_for_HiRDB_Type4

DB_Connector_for_HiRDB_Type4_Cosminexus_RM

クラスタ

クラスタ名

Cluster

クラスタの名称。

HCSCサーバ

HCSCサーバ名

HCSC

HCSCサーバの名称（cscsvstartコマンド※3などで使用）。

注※1

HCSC簡易セットアップ画面で［DBあり/RMなしモデル］または［DB/RMありモデル］を選択した場合だけ設定されます。

注※2

cmx_build_system -changeコマンドについては，マニュアル「アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」の「cmx_build_system（Webシステムの構築）」を参照してください。cjstartsvコマンドについては，マニュアル「アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」の「cjstartsv（J2EEサーバの開始）」を参照してください。cjdeployrarコマンドについては，マニュアル「アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」の「cjdeployrar（リソースアダプタのデプロイ）」を参照してください。

注※3

このコマンドについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「cscsvstart（HCSCサーバの起動）」を参照してください。

(d)　そのほかの情報

組み込みデータベース（HCSC簡易セットアップ画面で［DBあり/RMなしモデル］または［DB/RMありモデル］を選択した場合だけ）

HCSC簡易セットアップ画面で［DBあり/RMなしモデル］または［DB/RMありモデル］を選択した場合，HCSC簡易セットアップ機能でセットアップしたテスト環境の組み込みデータベースには，次の情報が設定されます。

データ（RDエリア）格納先

RDエリア格納先の情報は，HCSC簡易セットアップ画面で任意の値を指定できます。HCSC簡易セットアップ画面での指定値の詳細については，「表2-4　HCSC簡易セットアップ画面で入力する項目」を参照してください。

構築するデータベースの領域サイズ

構築するデータベースの領域サイズ（環境変数のDB_SIZE）が設定されます。

初期値は「2GB」です。

J2EEサーバの互換モード

J2EEサーバでV9互換モードを使用するかどうか，HCSC簡易セットアップ画面で選択できます。HCSC簡易セットアップ画面の詳細については，「表2-4　HCSC簡易セットアップ画面で入力する項目」を参照してください。初期値は「推奨モード」（V9互換モードを使用しない）です。

(3)　組み込みデータベースの運用

HCSC簡易セットアップ機能を利用して設定した組み込みデータベースは，定期的にデータベースの未使用領域を確認する必要があります。未使用領域が少ない場合は，空きページおよび空きセグメントを解放したり，不要な実行履歴を削除したりします。詳細については，「2.5　HCSC簡易セットアップ機能でセットアップした組み込みデータベースの運用」を参照してください。

(4)　障害対策

HCSC簡易セットアップ機能を利用して，HCSCサーバのセットアップやアンセットアップ，HCSCコンポーネントの配備や削除，およびリクエストを送信し続けると，組み込みデータベース内で未使用のセグメントが不足するおそれがあります。

未使用のセグメントが不足した場合，次の対策を実施してください。

方法1：組み込みデータベース内の空きセグメントを解放する

組み込みデータベース内の表をHiRDB SQL Executerで検索します。

表の検索方法については，マニュアル「HiRDB SQL Executer オンラインヘルプ」のpdsqlコマンドを参照してください。

手順1.で検索した結果から，「CSC」および「RM」で始まるすべての表に対して，pdreclaimコマンドを発行し，空きページを解放して再利用します。

pdreclaimコマンドの詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

方法2：組み込みデータベース内の表を再編成する

組み込みデータベース内の表をHiRDB SQL Executerで検索します。

表の検索方法については，マニュアル「HiRDB SQL Executer オンラインヘルプ」のpdsqlコマンドを参照してください。

手順1.で検索した結果から，「CSC」および「RM」で始まるすべての表に対してpdrorgコマンドを発行し，表を再編成します。

表を再編成する方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の表の再編成に関する内容を参照してください。

pdrorgコマンドの詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

方法3：HCSC簡易セットアップ機能で構築したテスト環境を再セットアップする

HCSC簡易セットアップ機能で構築したテスト環境をいったんアンセットアップし，再度セットアップします。この作業を行うと，組み込みデータベースが再生成されます。

ただし，再セットアップすると，作成したサービスアダプタやビジネスプロセスなども削除されます。そのため，あらかじめリポジトリをエクスポートしてから，再セットアップし，再セットアップ後にリポジトリをインポートしてください。

(5)　テスト環境マシンのIPアドレスまたはホスト名を変更する場合の運用

HCSC簡易セットアップ機能を利用してテスト環境をセットアップした場合，テスト環境マシンのIPアドレスまたはホスト名の変更後にテスト環境を再度セットアップする必要はありません。

ただし，テスト環境を起動している場合は再起動してください。

2.4.4　テスト環境のカスタマイズ

HCSC簡易セットアップ機能を利用してセットアップしたテスト環境には，「2.4.3(2)　テスト環境の運用に必要な情報」に示す情報が設定されています。これらの情報は，テスト環境をセットアップしたあとにカスタマイズできます。

テスト環境をカスタマイズするには，HCSC簡易セットアップ機能でのテスト環境のセットアップ時に定義ファイルに設定された値を編集します。

編集できる定義ファイルを次の表に示します。各定義ファイルの詳細については，表の「参照先マニュアル」に示すマニュアルを参照してください。

表2‒8　編集できる定義ファイル

ファイル名

説明

格納先

参照先マニュアル

参照個所

adminagent.properties

（運用管理エージェントプロパティファイル）

運用管理エージェントとの通信で使用するポート番号が設定されているプロパティファイルです。

A

アプリケーションサーバ リファレンス 定義編（サーバ定義）

8.2.1

cdsetupconfig.bat

（組み込みデータベース設定バッチファイル）

組み込みデータベースの環境変数を設定するバッチファイルです。

B

HiRDBのマニュアル

−

cmdconf.bat

（HCSC-Messagingコマンド共通定義ファイル）

Service PlatformのcsmXXXコマンドで組み込みデータベースにアクセスするために，HiRDB type4 JDBC Driverのクラスパスを設定するバッチファイルです。

C

サービスプラットフォーム リファレンス

6.5.4　HCSC-Messagingコマンド共通定義ファイル

Cosminexus_Reliable_Messaging.xml

（Connector属性ファイル）

リソースアダプタの属性（コンフィグレーションプロパティの値やプロパティ値）が設定されているXMLファイルです。

D

アプリケーションサーバ リファレンス 定義編（アプリケーション／リソース定義）

4.1

csccmd.properties

（HCSC-Managerコマンド共通定義ファイル）

運用環境で使用するコマンドの省略値（ログインユーザIDやログインパスワード）が設定されているプロパティファイルです。

E

サービスプラットフォーム リファレンス

6.5.2　HCSC-Managerコマンド共通定義ファイル

cscmng.properties

（HCSC-Manager定義ファイル）

HCSC-Managerの動作に必要な情報が設定されているプロパティファイルです。

E

サービスプラットフォーム リファレンス

6.5.3　HCSC-Manager定義ファイル

cscsvconfig.properties

（HCSCサーバランタイム定義ファイル）

HCSCサーバの起動時に必要なランタイム情報（実行履歴管理情報，データベース情報）が設定されているプロパティファイルです。

D

サービスプラットフォーム リファレンス

6.5.6　HCSCサーバランタイム定義ファイル

cscsvsetup.properties

（HCSCサーバセットアップ定義ファイル（DBあり/RMなしモデル））※1

DBあり/RMなしモデルで使用する，HCSCサーバのセットアップに必要な情報（J2EEサーバ，Reliable Messaging，データベースに関連する情報）が設定されているプロパティファイルです。

D

サービスプラットフォーム リファレンス

6.4.3　HCSCサーバセットアップ定義ファイル

cscsvsetup.properties.esb

（HCSCサーバセットアップ定義ファイル（DB/RMなしモデル））※1

DB/RMなしモデルで使用する，HCSCサーバのセットアップに必要な情報（J2EEサーバ，Reliable Messaging，データベースに関連する情報）が設定されているプロパティファイルです。

D

サービスプラットフォーム リファレンス

6.4.3　HCSCサーバセットアップ定義ファイル

cscsvsetup.properties.rm

（HCSCサーバセットアップ定義ファイル（DB/RMありモデル））※1

DB/RMありモデルで使用する，HCSCサーバのセットアップに必要な情報（J2EEサーバ，Reliable Messaging，データベースに関連する情報）が設定されているプロパティファイルです。

D

サービスプラットフォーム リファレンス

6.4.3　HCSCサーバセットアップ定義ファイル

cscsvsetup.xml

（HCSCサーバ構成定義ファイル（DBあり/RMなしモデル））

DBあり/RMなしモデルで使用する，HCSCサーバの構成情報（cosminexus-manager，jms-physical-reception，ejb-receptionの定義）が設定されているXMLファイルです。

D

サービスプラットフォーム リファレンス

6.4.2　HCSCサーバ構成定義ファイル

cscsvsetup.xml.esb

（HCSCサーバ構成定義ファイル（DB/RMなしモデル））

DB/RMなしモデルで使用する，HCSCサーバの構成情報（cosminexus-manager，jms-physical-reception，ejb-receptionの定義）が設定されているXMLファイルです。

D

サービスプラットフォーム リファレンス

6.4.2　HCSCサーバ構成定義ファイル

cscsvsetup.xml.rm

（HCSCサーバ構成定義ファイル（DB/RMありモデル））

DB/RMありモデルで使用する，HCSCサーバの構成情報（cosminexus-manager，jms-physical-reception，ejb-receptionの定義）が設定されているXMLファイルです。

D

サービスプラットフォーム リファレンス

6.4.2　HCSCサーバ構成定義ファイル

DB_Connector_for_HiRDB_Type4.xml

（Connector属性ファイル）

リソースアダプタの属性（コンフィグレーションプロパティの値，プロパティ値）が設定されているXMLファイルです。

D

アプリケーションサーバ リファレンス 定義編（アプリケーション／リソース定義）

4.1

DB_Connector_for_HiRDB_Type4_LT.xml

（Connector属性ファイル）

リソースアダプタの属性（コンフィグレーションプロパティの値，プロパティ値）が設定されているXMLファイルです。

RMなし環境で使用するローカルトランザクション用の定義です。

D

アプリケーションサーバ リファレンス 定義編（アプリケーション／リソース定義）

4.1

DB_Connector_for_HiRDB_Type4_Cosminexus_RM.xml

（Connector属性ファイル）

リソースアダプタの属性（コンフィグレーションプロパティの値，プロパティ値）が設定されているXMLファイルです。

D

アプリケーションサーバ リファレンス 定義編（アプリケーション／リソース定義）

4.1

grantuser

（ユーザ定義ファイル）

HiRDBのユーザの作成，およびスキーマの作成を行うファイルです。

B

HiRDBのマニュアル

−

hrmqueue-transmit.xml

（アプリケーション属性ファイル）

アプリケーションの属性が設定されているXMLファイルです。

D

アプリケーションサーバ リファレンス 定義編（アプリケーション／リソース定義）

3.2

input.properties

（システム共通情報記載プロパティファイル）

HCSC簡易セットアップ画面で入力した情報，およびシステム共通の情報が設定されているプロパティファイルです。

D

−

−

inserttableshirdb.sql

（テーブルインサートSQLファイル）

システム管理情報テーブルにレコードをインサートするSQLファイルです。

D

−

−

mserver.cfg

（Management Server用オプション定義ファイル）

Management Serverを実行するJavaVMの起動オプションが設定されているファイルです。

A

アプリケーションサーバ リファレンス 定義編（サーバ定義）

8.2.7

mserver.properties

（Management Server環境設定ファイル）

Management Serverが使用するポート番号や，障害検知時コマンドの動作が設定されているプロパティファイルです。

A

アプリケーションサーバ リファレンス 定義編（サーバ定義）

8.2.6

qconf.txt

（キュー定義ファイル）

キュー情報（DisplayName，QueueName）が設定されているテキストファイルです。

E

Reliable Messaging

3.4.4

setupscript

（セットアップスクリプトファイル（DBあり/RMなしモデル・SOAP1.1モード用））

DBあり/RMなしモデルで使用する，セットアップ処理のタスクの実行順が設定されているスクリプトファイルです。SOAP1.1モード，かつJ2EEサーバの互換モードがV9互換モードの環境をセットアップします。

D

−

−

setupscript.cjw

（セットアップスクリプトファイル（DBあり/RMなしモデル・SOAP1.1/1.2併用モード用））

DBあり/RMなしモデルで使用する，セットアップ処理のタスクが実行順に記述されたスクリプトファイルです。SOAP1.1/1.2併用モード，かつJ2EEサーバの互換モードがV9互換モードの環境をセットアップします。

D

−

−

setupscript.cjw.v11

（セットアップスクリプトファイル（DBあり/RMなしモデル・SOAP1.1/1.2併用モード・推奨モード用））

DBあり/RMなしモデルで使用する，セットアップ処理のタスクが実行順に記述されたスクリプトファイルです。SOAP1.1/1.2併用モード，かつJ2EEサーバの互換モードが推奨モードの環境をセットアップします。

D

−

−

setupscript.esb

（セットアップスクリプトファイル（DB/RMなしモデル・SOAP1.1モード用））

DB/RMなしモデルで使用する，セットアップ処理のタスクの実行順が設定されているスクリプトファイルです。SOAP1.1モード，かつJ2EEサーバの互換モードがV9互換モードの環境をセットアップします。

D

−

−

setupscript.esb.cjw

（セットアップスクリプトファイル（DB/RMなしモデル・SOAP1.1/1.2併用モード用））

DB/RMなしモデルで使用する，セットアップ処理のタスクが実行順に記述されたスクリプトファイルです。SOAP1.1/1.2併用モード，かつJ2EEサーバの互換モードがV9互換モードの環境をセットアップします。

D

−

−

setupscript.esb.cjw.v11

（セットアップスクリプトファイル（DB/RMなしモデル・SOAP1.1/1.2併用モード・推奨モード用））

DB/RMなしモデルで使用する，セットアップ処理のタスクが実行順に記述されたスクリプトファイルです。SOAP1.1/1.2併用モード，かつJ2EEサーバの互換モードが推奨モードの環境をセットアップします。

D

−

−

setupscript.rm

（セットアップスクリプトファイル（DB/RMありモデル・SOAP1.1モード用））

DB/RMありモデルで使用する，セットアップ処理のタスクが実行順に記述されたスクリプトファイルです。

SOAP1.1モード，かつJ2EEサーバの互換モードがV9互換モードの環境をセットアップします。

D

−

−

setupscript.rm.cjw

（セットアップスクリプトファイル（DB/RMありモデル・SOAP1.1/1.2併用モード用））

DB/RMありモデルで使用する，セットアップ処理のタスクが実行順に記述されたスクリプトファイルです。

SOAP1.1/1.2併用モード，かつJ2EEサーバの互換モードがV9互換モードの環境をセットアップします。

D

−

−

setupscript.rm.cjw.v11

（セットアップスクリプトファイル（DB/RMありモデル・SOAP1.1/1.2併用モード・推奨モード用））

DB/RMありモデルで使用する，セットアップ処理のタスクが実行順に記述されたスクリプトファイルです。SOAP1.1/1.2併用モード，かつJ2EEサーバの互換モードが推奨モードの環境をセットアップします。

D

−

−

simple_model.xml

（HCSC簡易セットアップ定義ファイル・SOAP1.1モード用）※2

Smart Composer機能のコマンドで構築するWebシステムが定義されているXMLファイルです。SOAP1.1モード，かつJ2EEサーバの互換モードがV9互換モードの環境をセットアップするときに使用します。

D

−

−

simple_model_cjl.xml

（HCSC簡易セットアップ定義ファイル・SOAP1.1/1.2併用モード用）※2

Smart Composer機能のコマンドで構築するWebシステムが定義されているXMLファイルです。SOAP1.1/1.2併用モード，かつJ2EEサーバの互換モードがV9互換モードの環境をセットアップするときに使用します。

D

−

−

simple_model_cjw_v11.xml

（HCSC簡易セットアップ定義ファイル・SOAP1.1/1.2併用モード・推奨モード用）※3

Smart Composer機能のコマンドで構築するWebシステムが定義されているXMLファイルです。SOAP1.1/1.2併用モード，かつJ2EEサーバの互換モードが推奨モードの環境をセットアップするときに使用します。

D

−

−

tablecreate

（テーブル定義ファイル）

HiRDBのスキーマ，およびテーブルの作成を行うファイルです。

B

HiRDBのマニュアル

−

unsetupscript

（アンセットアップスクリプトファイル（DBあり/RMなしモデル））

DBあり/RMなしモデルで使用する，アンセットアップ処理のタスクの実行順が設定されているスクリプトファイルです。

D

−

−

unsetupscript.esb

（アンセットアップスクリプトファイル（DB/RMなしモデル））

DB/RMなしモデルで使用する，アンセットアップ処理のタスクの実行順が設定されているスクリプトファイルです。

D

−

−

unsetupscript.rm

（アンセットアップスクリプトファイル（DB/RMありモデル））

DB/RMありモデルで使用する，アンセットアップ処理のタスクの実行順が設定されているスクリプトファイルです。

D

−

−

（凡例）

A：<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥manager¥config

B：<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥DB¥bats

C：<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥config¥msg

D：<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥system¥manager¥setup

E：<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥config¥manager

−：参照するマニュアルはありません。

注※1

セットアップ構成関連のプロパティ（db-useプロパティ，rm-useプロパティ，およびhcscserver-data-filepathプロパティ）は変更できません。

注※2

J2EEサーバの互換モードがV9互換モードの場合，運用に合わせて次のようにプロパティを変更してください。

・HCSC簡易セットアップ機能で構築する環境のWebコンテナ単位の同時実行数を変更する場合は，webserver.connector.inprocess_http.max_execute_threadsプロパティを変更してください。webserver.connector.inprocess_http.max_execute_threadsプロパティについては，マニュアル「アプリケーションサーバ機能解説 互換編」の「5.11.2　実行環境での設定（J2EEサーバの設定）」を参照してください。

・リクエスト処理で使用するコネクション数を合わせて制御する場合は，webserver.connector.inprocess_http.max_connectionsプロパティを変更してください。webserver.connector.inprocess_http.max_connectionsプロパティについては，マニュアル「アプリケーションサーバ機能解説 互換編」の「6.3.2　実行環境での設定（J2EEサーバの設定）」を参照してください。

注※3

J2EEサーバの互換モードが推奨モードの場合，運用に合わせて次のようにプロパティを変更してください。

・HCSC簡易セットアップ機能で構築する環境のWebコンテナ単位の同時実行数を変更する場合は，webserver.connector.nio_http.max_servlet_execute_threadsプロパティを変更してください。webserver.connector.nio_http.max_servlet_execute_threadsプロパティについては，マニュアル「アプリケーションサーバ機能解説 基本・開発編(Webコンテナ)」の「2.14.2　実行環境での設定（J2EEサーバの設定））」を参照してください。

・リクエスト処理で使用するスレッド数，コネクション数を合わせて制御する場合は，次のプロパティを変更してください。

　・webserver.connector.nio_http.max_threads

　・webserver.connector.nio_http.min_threads

　・webserver.connector.nio_http.max_connections

webserver.connector.nio_http.max_threadsプロパティ，およびwebserver.connector.nio_http.min_threadsプロパティについては，マニュアル「アプリケーションサーバ 機能解説基本・開発編(Webコンテナ)」の「7.4.2　実行環境での設定（J2EEサーバの設定）」を参照してください。webserver.connector.nio_http.max_connectionsプロパティについては，マニュアル「アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編(Webコンテナ)」の「7.3.2　実行環境での設定（J2EEサーバの設定）」を参照してください。

参考

テスト環境をカスタマイズする場合，次のディレクトリ内のファイルをカスタマイズの参考として利用できます。

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥log¥manager¥setup

1台のマシンに複数のテスト環境を構築（環境変数CSCMNG_HOMEを設定）している場合は，次のディレクトリ内のファイルをカスタマイズの参考として利用できます。

%CSCMNG_HOME%¥log¥manager¥setup

これらのディレクトリに格納されているファイルを次に示します。

表2-8に示す定義ファイルと同じ名称のファイル

HCSC簡易セットアップ機能を実行したときに設定された定義ファイルと同じ内容のファイル（HCSC簡易セットアップ機能のログファイル）です。

adminagent.properties.bak（adminagent.propertiesのバックアップファイル）

現在のadminagent.propertiesの1つ前のadminagent.propertiesの設定が保存されています。

cmdconf.bat.bak（cmdconf.batのバックアップファイル）

現在のcmdconf.batの1つ前のcmdconf.batの設定が保存されています。

csccmd.properties.bak（csccmd.propertiesのバックアップファイル）

現在のcsccmd.propertiesの1つ前のcsccmd.propertiesの設定が保存されています。

cscmng.properties.bak（cscmng.propertiesのバックアップファイル）

現在のcscmng.propertiesの1つ前のcscmng.propertiesの設定が保存されています。

mserver.cfg.bak（mserver.cfgのバックアップファイル）

現在のmserver.cfgの1つ前のmserver.cfgの設定が保存されています。

mserver.properties.bak（mserver.propertiesのバックアップファイル）

現在のmserver.propertiesの1つ前のmserver.propertiesの設定が保存されています。

2.4.5　SOAPモードの確認

現在使用しているSOAPモードの確認方法について説明します。

(1)　開発環境のSOAPモードを確認する場合

開発環境のSOAPモードはEclipse上で確認できます。

Eclipseのメニューから，［ウィンドウ］−［設定］を選択します。

［設定］ダイアログが表示されます。

ダイアログ左側のツリービューで［HCSC-Definer］を選択します。

ダイアログ右側の［現在のSOAPモード］に使用しているSOAPモードが表示されます。

(2)　実行環境のSOAPモードを確認する場合

実行環境で現在使用しているSOAPモードを確認する場合，cscreplsコマンドを使用します。コマンドを実行すると表示項目のSOAP-modeに次のどちらかが表示されます。

1.1：SOAP1.1モードを示します。

1.1/1.2：SOAP1.1/1.2併用モードを示します。

なお，cscreplsコマンドは，HCSCサーバのセットアップが完了している場合に実行できます。

cscreplsコマンドについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「cscrepls（リポジトリ情報の表示）」を参照してください。

2.5　HCSC簡易セットアップ機能でセットアップした組み込みデータベースの運用

HCSC簡易セットアップ機能でセットアップした組み込みデータベースの運用について説明します。

2.5.1　RDエリアの未使用領域を確認する

RDエリアの未使用領域を確認し，データベースの使用状況を調査します。RDエリアの未使用領域の確認は，定期的に実施する必要があります。RDエリアの未使用領域を確認する前提条件と確認方法について次に説明します。

(1)　前提条件

RDエリアの未使用領域を確認するには，データベースが起動状態である必要があります。

OSのシステム環境変数（PDHOST，PDNAMEPORT，PDUSER）に，組み込みデータベースとは異なるHiRDBサーバの接続情報を設定していない状態である必要があります。設定している場合，HiRDBコマンドプロンプト起動後にsetコマンドでシステム環境変数を削除してください。

(2)　確認方法

RDエリアの未使用領域を確認する方法を次に示します。

Windowsの［スタート］メニューの［プログラム］から，［HiRDBSingleServer_CS0］−［HiRDBコマンドプロンプト］を選択します。

組み込みデータベースを操作する環境変数が設定されます。

pddblsコマンドを実行し，RDエリアの状態を表示します。

pddblsコマンドの詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

pddblsコマンドの実行形式を次に示します。

pddbls -r ALL -a

コマンドの実行結果からRDエリアの未使用領域を確認します。

実行結果の例を次に示します。

RDエリアの未使用領域が少ない場合は，次の方法で未使用領域の不足を解消します。

プロセスインスタンスの実行履歴を削除する

「2.5.2　プロセスインスタンスの実行履歴を削除する」を参照してください。

空きページおよび空きセグメントを解放する

「2.5.3　空きページおよび空きセグメントを解放する」を参照してください。

2.5.2　プロセスインスタンスの実行履歴を削除する

ビジネスプロセスのプロセスインスタンスの実行状況を履歴としてデータベースに記録している場合，実行履歴は日々追加されていくため，データベースの容量が圧迫されます。そのため，定期的にプロセスインスタンスの実行履歴を削除する必要があります。プロセスインスタンスの実行履歴を削除する前提条件と確認方法について次に説明します。

(1)　前提条件

プロセスインスタンスの実行履歴を削除するには，データベースが起動状態である必要があります。

(2)　削除方法

アクセスするHCSCサーバを決定します。

HCSC簡易セットアップ機能でセットアップした情報をカスタマイズしていない場合，HCSCサーバ名には「HCSC」が設定されています。

テスト環境（運用環境）でcscpideleteコマンドを実行します。

プロセスインスタンスの実行履歴を削除する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「6.1.4　プロセスインスタンスの実行履歴を削除する」を参照してください。

空きページおよび空きセグメントを解放します。

空きページおよび空きセグメントを解放する方法については，「2.5.3　空きページおよび空きセグメントを解放する」を参照してください。

2.5.3　空きページおよび空きセグメントを解放する

データの削除によって生じた空きページおよび空きセグメントを解放して，未使用状態に戻します。空きページおよび空きセグメントを解放する前提条件と解放方法について次に説明します。

注意事項

空きページだけでなく空きセグメントも必ず解放してください。

(1)　前提条件

空きページおよび空きセグメントを解放するには，次の状態を満たす必要があります。

HCSCサーバが停止状態であること。

データベースが起動状態であること。

OSのシステム環境変数（PDHOST，PDNAMEPORT，PDUSER）に，組み込みデータベースとは異なるHiRDBサーバの接続情報を設定していない状態である必要があります。設定している場合，HiRDBコマンドプロンプト起動後にsetコマンドでシステム環境変数を削除してください。

(2)　解放方法

空きページおよび空きセグメントを解放する方法を次に示します。なお，パスワードの入力を求められた場合は，「admin」を入力してください。

Windowsの［スタート］メニューの［プログラム］から，［HiRDBSingleServer_CS0］−［HiRDBコマンドプロンプト］を選択します。

組み込みデータベースを操作する環境変数が設定されます。

pdreclaimコマンドを実行し，使用中空きページを解放します。

使用中空きページ（データの削除によってデータが格納されていないページ）を解放して，未使用ページにします。

pdreclaimコマンドの詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

pdreclaimコマンドの実行形式を次に示します。

表の使用中空きページを解放する場合

pdreclaim -u admin -k table -t all -o

インデクスの使用中空きページを解放する場合

pdreclaim -u admin -k index -t all

pdreclaimコマンドを実行し，使用中空きセグメントを解放します。

使用中空きセグメント（セグメント内の全ページが空きページになっているセグメント）を解放して，未使用セグメントにします。

pdreclaimコマンドの詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

pdreclaimコマンドの実行形式を次に示します。

表の使用中空きセグメントを解放する場合

pdreclaim  -u admin -k table -t all -o -j

インデクスの使用中空きセグメントを解放する場合

pdreclaim  -u admin -k table -t all -j

未使用領域の不足が解消されたかを確認します。

確認方法については，「2.5.1　RDエリアの未使用領域を確認する」を参照してください。

2.6　利用できるサービス部品の種類と適用範囲

サービスプラットフォームで提供する標準プロトコルで利用できるサービス部品の種類と適用範囲について説明します。また，各サービス部品で利用するXMLスキーマの適用範囲についても説明します。

標準プロトコルで利用できるサービス部品にはインターフェース情報が定義されている必要があります。サービスプラットフォームで利用できる標準プロトコルのサービス部品の種類を次の表に示します。

表2‒9　利用できるサービス部品の種類

サービス部品の種類

通信形態

プロトコル

Webサービス

同期

SOAP（HTTP）

SessionBean

RMI-IIOP

MDB

非同期

WS-R

DBキュー

JMS

注

表に示すサービス部品以外に，標準プロトコル以外のシステムと接続してサービス部品を利用することもできます。標準プロトコル以外のシステムと接続した場合のサービス部品の呼び出しの概要については，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「2.　さまざまなシステムと接続するための機能」を参照してください。

以降の項では，標準プロトコルで利用できるサービス部品ごとの適用範囲と，各サービス部品で利用するXMLスキーマの適用範囲を説明します。

2.6.1　Webサービスを利用したサービス部品の適用範囲

Webサービスを利用したサービス部品の適用範囲を次に示します。

ポイント

このマニュアルで説明するWSDLおよびXMLスキーマでは，特定のプリフィックスと名前空間URIを対応づけて記述しています。プリフィックスと名前空間URIの対応を次の表に示します。

表2‒10　プリフィックスと名前空間URIの対応

プリフィックス

名前空間URI

wsdl

http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/

xsd

http://www.w3.org/2001/XMLSchema

soap

http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/

soap12

http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/

wsi

http://ws-i.org/profiles/basic/1.1/xsd

(1)　前提となる仕様

Webサービスを利用したサービス部品の前提仕様について，SOAP1.1モードの場合およびSOAP1.1/1.2併用モードの場合に分けて説明します。

SOAP1.1モードの場合

SOAP1.1モードの場合，Webサービスを利用したサービス部品は，次のバージョンの仕様に従って作成されている必要があります。

SOAP1.1

WSDL1.1

SAAJ1.2

また，サービスプラットフォームでは，WS-I Basic Profile 1.0aに従ってサービス部品を作成することを推奨します。

SOAP1.1/1.2併用モードの場合

SOAP1.1/1.2併用モードの場合，Webサービスを利用したサービス部品は，次のバージョンの仕様に従って作成されている必要があります。

SOAP1.1またはSOAP1.2

WSDL1.1

SAAJ1.3

また，サービスプラットフォームでは，WS-I Basic Profile 1.1に従ってサービス部品を作成することを推奨します。

(2)　SOAPメッセージの形式

SOAPメッセージは，SOAPヘッダとSOAPボディで構成されます。SOAPヘッダにはメッセージの付加的な情報（識別情報など）が含まれ，SOAPボディにはメッセージ本体が含まれています。

Webサービスを利用したサービス部品では，SOAPメッセージの形式として次の条件を満たしている必要があります。

要求電文および応答電文がSOAPメッセージの本文に格納されていること。

なお，08-53よりも前のバージョンのサービスプラットフォームでは，soap:header要素を定義したWSDLを基にSOAPアダプタを作成できますが，soap:header要素は無視されます。

(3)　WSDLの定義時の注意（SOAP1.1モード）

SOAP1.1モードを使用する場合のWSDLの記述形式，およびWSDL定義時の注意事項について説明します。WSDL1.1仕様のサポート範囲については，「2.6.1(5)　WSDL1.1仕様のサポート範囲」を参照してください。

(a)　wsdl:types要素

wsdl:types要素は，SOAPメッセージで使用する型に関する情報を定義する要素です。wsdl:types要素は，次に示す規則に従って記述してください。

wsdl:definitions要素の子要素として記述してください。

記述できる個数は0個または1個です。2個以上は記述できません。

wsdl:documentation要素およびwsdl:import要素よりもあとに記述してください。

wsdl:documentation要素およびwsdl:import要素を除く，ほかのすべての要素よりも前に記述してください。

(b)　xsd:schema要素

xsd:schema要素は，XMLスキーマを記述する要素です。xsd:schema要素は，wsdl:types 要素の子要素として記述してください。XMLスキーマを記述するときの規則については，「2.6.5　XMLスキーマの適用範囲」を参照してください。

(c)　wsdl:import要素

wsdl:import要素は，WSDLをインポートする場合に定義する要素です。wsdl:definitions要素の子要素として記述してください。wsdl:import要素は，次に示す規則に従って記述してください。

wsdl:documentation要素よりもあとに記述してください。

wsdl:documentation要素を除く，ほかのすべての要素よりも前に記述してください。

namespace属性は必ず記述してください。

値にパーセントエンコーディングした値を設定する場合，16進数値を大文字で設定してください。例を次に示します。

正：location="%E3%81%82.wsdl"

誤：location="%e3%81%82.wsdl"

wsdl:import要素のlocation属性を指定する場合の注意を次に示します。

RFC2396で規定される文字およびxsd:anyURIを満たす文字を使用してください。ただし，RFC2732（IPv6）は使用できません。

wsdl:import要素のlocation属性を絶対URIで指定する場合は，http，https，およびfileのプロトコルのどれかを使用してください。

location属性の指定例を次に示します。

（例1）ローカルにあるWSDLを相対パスで指定

./example/sample.wsdl

（例2）ローカルにあるWSDLをURL形式の絶対パスで指定

file:///C:/example/sample.wsdl

（例3）リモートにあるWSDLをURLで指定

http://example.com/sample.wsdl

(d)　soap:binding要素

soap:binding要素は，SOAPバインディングを定義する要素です。soap:binding要素は，次に示す規則に従って記述してください。

wsdl:binding要素の子要素として記述してください。

必ず1個記述してください。2個以上は記述できません。

transport属性にはHTTPバインディングを示す"http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"を指定してください。

バインディング宣言はSOAPバインディングを宣言してください。SOAPバインディング以外は宣言できません。

(e)　wsdl:operation要素

wsdl:operation要素は，次に示す規則に従って記述してください。

wsdl:portType要素の子要素であるwsdl:operation要素と，wsdl:binding要素の子要素であるwsdl:operation要素は，1対1になるように記述してください。

name属性は255バイト以下で記述してください。

(f)　soap:operation要素

soap:operation要素は，SOAPバインディングでのオペレーションの情報を定義する要素です。soap:operation要素は，次に示す規則に従って記述してください。

wsdl:binding要素の子要素であるwsdl:operation要素の子要素として記述してください。

必ず1個記述してください。2個以上は記述できません。

style属性が「rpc」の場合，soap:body要素のnamespace属性に記述された名前空間に「オペレーション名」，または「オペレーション名」＋「Response」をname属性として持つelement要素を指定しないでください。

(g)　soap:body要素

soap:body要素は，SOAPメッセージのsoap:body要素以下のメッセージを定義する要素です。soap:body要素は，次に示す規則に従って記述してください。

wsdl:binding要素の孫要素であるwsdl:input要素またはwsdl:output要素の子要素として記述してください。

必ず1個記述してください。2個以上は記述できません。

子要素は記述できません。

なお，style属性が「document」の場合，parts属性を記述することはできますが，無視されます。

(h)　wsdl:fault要素

wsdl:fault要素はフォルトを定義する要素です。wsdl:fault要素は，次に示す規則に従って記述してください。

wsdl:portType要素およびwsdl:binding要素の子要素として記述してください。

同じname属性の値を持つwsdl:fault要素を複数記述しないでください。

wsdl:portType要素の子要素であるwsdl:operation要素で定義したwsdl:fault要素と対応するよう，wsdl:binding要素の子要素であるwsdl:operation要素にwsdl:fault要素を定義している必要があります。

(i)　soap:fault要素

soap:fault要素は，SOAPメッセージのsoap:fault要素に含まれるdetail子要素以下のメッセージを定義する要素です。soap:fault要素は，次に示す規則に従って記述してください。

wsdl:binding要素の子要素であるwsdl:fault要素の子要素として記述してください。

必ず1個記述してください。2個以上は記述できません。

フォルトを使用する場合の条件

サービス部品から返されたSOAP Faultでは，次の条件をすべて満たす場合にフォルト名がfaultCodeに設定され，フォルトとして扱われます。

サービス部品側にSOAP通信基盤（Web Services）を使用していること。

WSDLフォルト名（wsdl:fault要素のname属性値）と，schema（wsdl:types内）に定義された例外型complexTypeを指すelement名※が，名前空間を含めて一致していること。

これらの条件を満たしていないWSDLを利用する場合で，サービス部品から返されたSOAP Faultをフォルトとして扱いたいときは，SOAP Fault動作定義ファイルを定義してユーザ定義例外となるように設定します。

注※

element名とは，「wsdl:faultが参照するwsdl:part要素が，element属性を用いて指定する要素」のことです。WSDLを次の順にたどって特定できる要素を指します。

1.wsdl:fault

2.wsdl:message（この要素をたどらない場合もあります）

3.wsdl:part

4.xsd:element

なお，サービスプラットフォームの開発支援コマンドであるJava2WSDLコマンドを使用して，オペレーションのstyle属性が「rpc」のWSDLファイルを生成した場合，element属性ではなく，type属性で参照するWSDLファイルが生成されます。

そのため，生成されたWSDLファイルをそのまま使用しないで，修正および再生成してから使用します。WSDLファイルの修正および再生成の方法については，「4.3.2　サービス部品電文を作成する（Webサービスの場合）」の注意事項を参照してください。

サービスプラットフォームでフォルトを使用する場合，documentスタイルのWSDLを使用することを推奨します。

(j)　soap:header要素

soap:header要素は，SOAPメッセージのsoap:header要素以下のメッセージを定義する要素です。soap:header要素は，次に示す規則に従って記述してください。

wsdl:binding要素の孫要素となるwsdl:input要素およびwsdl:output要素の子要素として記述してください。

子要素は記述できません。

message属性には，wsdl:input要素またはwsdl:output要素から参照されるwsdl:message要素とは異なるwsdl:message要素を指定してください。

part属性には，message属性に指定したwsdl:message要素の子要素であるwsdl:part要素を指定してください。

(k)　wsdl:service要素

wsdl:service 要素は，SOAP サービスを定義する要素です。1個のwsdl:service要素にwsdl:port要素は必ず1個記述してください。2個以上は記述できません。

(l)　添付ファイルを使用するためのWSDL定義

添付ファイルを使用するためのWSDLの定義は記述できません。

(4)　WSDLの定義時と使用時の注意（SOAP1.1/1.2併用モード）

SOAP1.1/1.2併用モードを使用する場合，マニュアル「アプリケーションサーバ Webサービス開発ガイド」の「4.3.1　WSDLファイルを作成する」を参考にしてWSDLを記述してください。

ただし，マニュアル「アプリケーションサーバ Webサービス開発ガイド」の「4.3.1　WSDLファイルを作成する」に記載されている内容と，サービスプラットフォームの動作が異なる点があります。SOAP1.1/1.2併用モードを使用する場合のWSDL定義時の注意事項を示します。

(a)　使用できるWSDL定義のスタイル

WSDL定義のスタイルは，document/literalで定義してください。

(b)　wsdl:port要素

wsdl:port要素のname属性が重複している場合エラーが発生します。すべてのWSDLでname属性を一意にしてください。

(c)　wsdl:types要素

wsdl:types要素の子要素としてスキーマを定義する場合，コメントの記述はxsd:annotationを利用して記述してください。

また，サービスアダプタでWSDLから作成される電文フォーマットの名前空間宣言に，JAXBの名前空間「http://java.sun.com/xml/ns/jaxb」が付加されます。

(d)　wsdl:operation要素

wsdl:operation要素のname属性は255バイト以下で記述してください。

(e)　サービス部品側にSOAP通信基盤を使用している場合の定義

サービス部品側にSOAP通信基盤を利用している場合は，wsdl:fault要素のname属性とwsdl:part要素の参照するxsd:element要素のname属性と一致させてください。

(f)　添付ファイルを使用するためのWSDL定義

WS-I Attachments Profile - Version 1.0で規定されたwsi:swaRef形式で記述できます。マニュアル「アプリケーションサーバ Webサービス開発ガイド」の「28.3.1　添付ファイル使用時のWSDLの記述（wsi:swaRef形式）」に記載されている内容に従ってください。ただし，xsd:import要素のschemaLocation属性にファイルを指定する場合，「http://ws-i.org/profiles/basic/1.1/swaref.xsd」で公開されているスキーマファイルと同じ内容のファイルを指定してください。

(g)　WSDLの検証

Basic Profileに基づいた検証によって発生するエラーは，サービスプラットフォームでは警告になります。Basic Profileに基づいた検証によって発生する警告メッセージIDと，対応するエラーIDおよび発生条件を次の表に示します。

表2‒11　Basic Profileに基づいた検証によって発生する警告（エラー）

項番

警告メッセージID

対応するエラーID

発生条件

1

KDJW51209-W

KDJW51208-E

soap:body要素にnamespace属性を記述したときに発生します。

2

KDJW51211-W

KDJW51210-E

soap:fault要素にnamespace属性を記述したときに発生します。

3

KDJW51213-W

KDJW51212-E

拡張要素にwsdl:required属性を記述したときに発生します。

次の条件に基づく検証は，サービスプラットフォームで実行されません。

WSDLに定義する要素の個数に関する検証

Javaの予約語を記述している場合の検証

(5)　WSDL1.1仕様のサポート範囲

SOAP1.1モードを使用する場合のWSDL1.1仕様のサポート範囲を次の表に示します。

SOAP1.1/1.2併用モードを使用する場合のWSDL1.1仕様のサポート範囲については，マニュアル「アプリケーションサーバ Webサービス開発ガイド」の「20.1　WSDL 1.1仕様のサポート範囲」を参照してください。

表2‒12　WSDL1.1仕様のサポート範囲

分類

サポート

備考

大分類

小分類

サービス定義：WSDLドキュメント構造

Document Naming and Linking

○

名前空間のスコープについて規定しています。

Authoring Style（部品のimport要素による取り込み）

○

ほかのファイルのimport要素による取り込みについて規定しています。

Language Extensibility and Binding

×

wsdl:required属性のデプロイについて規定しています。

Documentation

○

要素内のコメントについて規定しています。

サービス定義：wsdl:types

○

扱うデータ型について規定しています。

サービス定義：wsdl:message

○

メッセージの論理定義を規定しています。

サービス定義：ポートタイプ

One-way Operation

×

メッセージの一方向操作について規定しています。

Request-response Operation

○

メッセージの要求/応答操作について規定しています。

Solicit-response Operation

×

メッセージの送信要求/応答操作について規定しています。

Notification Operation

×

メッセージの通知操作について規定しています。

Names of Elements within an Operation

○

inputおよびoutput要素のname属性を示します。オーバーロードはできません。WSDL内では名称を一意にする必要があります。

Parameter Order within an Operation

○

操作内のパラメタの順序について規定しています。parameterOrder属性によって，パラメタのリストを指定できます。

サービス定義：wsdl:binding

○

メッセージ形式とプロトコルの詳細の定義を規定しています。

サービス定義：wsdl:port

○

サービスの物理的定義について規定しています。

サービス定義：wsdl:service

○

サービスの位置について規定しています。1つのWSDLに複数のSOAPサービスを対応させることはできません。

SOAPバインディング

soap:binding

○

SOAP形式のバインディングを規定しています。

soap:operation

○

SOAPメッセージ内のSOAPオペレーションへの情報について規定しています。

soap:body

○

SOAPメッセージ内のSOAPボディのメッセージ部分の表示方法について規定しています。parts属性を記述できますが，無視されます。

soap:fault

○

SOAPメッセージ内のSOAPフォルトの内容について規定しています。

soap:header

○

SOAPメッセージ内のSOAPヘッダ要素内の内容について規定しています。

soap:headerfault

×

soap:address

○

port要素のアドレスについて規定しています。

MIMEバインディング

mime:content

×

MIMEタイプを規定しています。

mime:multipartRelated

×

MIMEパートの任意のセットを集約しています。

mime:part

×

個々のMIMEパートを規定しています。

mime:mimeXml

×

特定のスキーマを持っているXMLペイロードを規定しています。SOAPには準拠していません。

（凡例）

○：サポートしています。

×：サポートしていません。

(6)　ライフサイクル

サービスプラットフォームの実行環境とサービス部品の間では，セッションを維持するように設定（DeployScopeに「Session」，「Application」を設定）しても，ステートフルな呼び出しはできません。サービスアダプタでは，常に「Request」での呼び出しです。

2.6.2　SessionBeanを利用したサービス部品の適用範囲

SessionBeanを利用したサービス部品の適用範囲を次に示します。

(1)　前提となる仕様

SessionBeanを利用したサービス部品は，EJB 2.0の仕様に従って作成されている必要があります。

(2)　利用できるサービス部品の配備先

SessionBeanを利用したサービス部品として利用できるのは，サービスプラットフォーム上に配備されているサービス部品です。

(3)　SessionBeanの作成条件

SessionBeanを利用したサービス部品は，次の条件に従って作成されている必要があります。

引数・戻り値に指定できるクラス

SessionBeanを利用したサービス部品の引数・戻り値に指定するクラスは，次の条件を満たしている必要があります。

ユーザ定義クラスが基本型クラスで構成されていること。

引数・戻り値に指定されるユーザ定義型のクラスが，privateなフィールドとそのフィールドに外部からアクセスするためのpublicなアクセスメソッド（setXX，getXX）を持っていること（JavaBeans形式）。

公開するメソッドの引数・戻り値にinterfaceのユーザ定義型を指定していないこと。

公開するメソッドの引数・戻り値にabstractクラスのユーザ定義型クラスを指定していないこと。

公開するメソッドの引数・戻り値にjava.lang.Object以外のクラスを継承するユーザ定義型クラスを指定していないこと。

公開するメソッドの引数・戻り値に，異なるパッケージのユーザ定義型クラスを指定していないこと。

次の表に示すJavaデータ型のうち，利用できるJavaデータ型だけを利用していること。

表2‒13　Javaデータ型の利用可否

Javaでのデータ型

メソッドの引数・戻り値としての利用の可否

直接使用する場合

配列として使用する場合

ユーザ定義データ型クラスのメンバ変数として使用する場合

boolean

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.BooleanHolder

○

×

×

byte

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.ByteHolder

○

×

×

byte[]

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.ByteArrayHolder

○

×

×

double

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.DoubleHolder

○

×

×

float

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.FloatHolder

○

×

×

int

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.IntHolder

○

×

×

long

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.LongHolder

○

×

×

short

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.ShortHolder

○

×

×

java.lang.Byte

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.ByteWrapperHolder

○

×

×

java.lang.Byte[]

○

○

○

java.lang.Double

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.DoubleWrapperHolder

○

×

×

java.lang.Float

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.FloatWrapperHolder

○

×

×

java.lang.Integer

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.IntegerWrapperHolder

○

×

×

java.lang.Long

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.LongWrapperHolder

○

×

×

java.lang.Object

×

×

×

javax.xml.rpc.holders.ObjectHolder

×

×

×

java.lang.Object[]

×

×

×

java.lang.Short

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.ShortWrapperHolder

○

×

×

java.lang.String

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.StringHolder

○

×

×

java.math.BigDecimal

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.BigDecimalHolder

○

×

×

java.math.BigInteger

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.BigIntegerHolder

○

×

×

java.util.Date

○

○

○

javax.xml.namespace.QName

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.QNameHolder

○

×

×

java.lang.Boolean

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.BooleanWrapperHolder

○

×

×

java.util.Calendar

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.CalendarHolder

○

×

×

（凡例）

○：利用できます。

×：利用できません。

メソッドのオーバーロード

SessionBeanを利用したサービス部品では，同じ名称のメソッドは指定できません。

トランザクション

SessionBeanのトランザクション管理種別（transaction-type）やメソッドに割り当てるトランザクション属性（trans-attribute）は，HCSCサーバからのトランザクションを引き継がないよう設定します。SessionBeanを利用したサービス部品には，トランザクションを引き継げません。

サービス部品でのトランザクション属性の指定の可否を次の表に示します。

表2‒14　サービス部品でのトランザクション属性の指定可否

サービス部品のトランザクションモード

トランザクション属性

指定の可否

BMT

−

○

CMT

Required

×

RequiresNew

○

Supports

×

NotSupported

○

Mandatory

×

Never

×

（凡例）

○：利用できます（EJBの仕様どおりに動作します）。

×：利用できません。

−：該当しません。

メソッドの例外

メソッドのthrows節に記載できる例外は，java.rmi.RemoteException，およびjava.lang.RuntimeExceptionの継承クラスだけです。

SessionBeanの種別

SessionBeanのサービス部品は，Stateless Session Beanとして作成されている必要があります。

サービスプラットフォームの実行環境では，EJBサービスに対する実行要求ごとに接続(create)と切断(remove)を発行します。そのため，Stateful Session Beanを使用して内部的な状態を保持するようなサービス部品は利用できません。

(4)　スキーマの形式

SessionBeanを利用したサービス部品で利用するスキーマは，一定の条件を満たしている必要があります。スキーマの条件の詳細については，「2.6.5　XMLスキーマの適用範囲」を参照してください。

2.6.3　Reliable Messagingのローカルキューを利用したサービス部品の適用範囲

Reliable Messagingのローカルキューを利用したサービス部品の適用範囲を次に示します。

(1)　前提となる仕様

Reliable Messagingのローカルキューを利用したサービス部品は，EJB 2.0の仕様に従って作成されている必要があります。

(2)　メッセージの種別

サービス部品がReliable Messagingのローカルキューを利用している場合，サービスリクエスタから送信される電文をサービス部品に送信するためのメッセージ種別として，次のメッセージ種別を利用できます。

BytesMessage

ObjectMessage

TextMessage

上記以外のメッセージ種別は利用できません。

(3)　スキーマの形式

Reliable Messagingのローカルキューを利用したサービス部品で利用するスキーマは，一定の条件を満たしている必要があります。スキーマの条件の詳細については，「2.6.5　XMLスキーマの適用範囲」を参照してください。

2.6.4　DBキューを利用したサービス部品の適用範囲

DBキューを利用したサービス部品の適用範囲を次に示します。

(1)　前提となる仕様

DBキューを利用したサービス部品は，次のバージョンの仕様に従って作成されている必要があります。

TP1/Server Base Enterprise Option 02-00以降

EJB 2.0（サービス部品をMDBで実装した場合）

(2)　メッセージの種別

サービス部品がDBキューの場合，サービスリクエスタから送信される電文をサービス部品に送信するためのメッセージ種別として，BytesMessageを利用できます。

BytesMessage以外のメッセージ種別は利用できません。

(3)　利用できるデータベース

DBキューを作成できるデータベースはHiRDBだけです。

(4)　スキーマの形式

DBキューを利用したサービス部品で利用するスキーマは，一定の条件を満たしている必要があります。スキーマの条件の詳細については，「2.6.5　XMLスキーマの適用範囲」を参照してください。

2.6.5　XMLスキーマの適用範囲

各サービス部品で利用するXMLスキーマの適用範囲について説明します。

(1)　利用するXMLスキーマの形式

XMLスキーマは次の条件を満たしている必要があります。

スキーマのXSD名前空間が「http://www.w3.org/2001/XMLSchema」であること。

選択したXMLスキーマに，必ずルート要素が記述されていること。

XMLスキーマをファイル指定する場合，ファイル名の長さが128バイト以下であること。

XMLスキーマの属性（attribute）の先頭と末尾にWhite space文字（半角スペース（#x20），タブ（#x9），および改行文字（#xAまたは#xD））を使用していないこと。

maxOccurs属性に大きな値を指定するとメモリを大量に消費します。maxOccurs属性には，できる限りunboundedを指定することをお勧めします。

xsd:element要素の型の定義には，type属性，ref属性または内部定義（complexTypeまたはsimpleType）が使用できます。

ビジネスプロセスの受付として標準受付を使用する場合，xsd:schema要素のelementFormDefault属性には，qualifiedを指定することをお勧めします。

注意事項

SOAPヘッダやSOAPボディの子要素にSOAP固有の属性（mustUnderstand属性，role属性，encodingStyle属性，actor属性，およびrelay属性）が出現した場合，XMLスキーマにこの属性を定義しないでデータ変換アクティビティで変換すると，変換後の変数にSOAP固有の属性が反映されません。また，検証処理実行時に検証エラーが発生します。このため，SOAP固有の属性が出現する場合は，XMLスキーマにxsd:anyAttributeを記述してください。

XMLスキーマファイル中の値にパーセントエンコーディングした値を設定する場合，16進数値を大文字で設定してください。例を次に示します。

正：schemaLocation="%E3%81%82.xsd"

誤：schemaLocation="%e3%81%82.xsd"

(2)　外部のXMLスキーマを参照する場合の注意事項

XMLスキーマから外部のXMLスキーマを参照して利用する場合の注意事項を，次に示します。

WSDLのwsdl:types要素以下に定義したXMLスキーマのxsd:import要素のschemaLocation属性が指定されていない場合，wsdl:types要素以下のXMLスキーマを使用して名前空間を解決している必要があります。

XMLスキーマのxsd:import要素のschemaLocation属性は必ず指定してください。

xsd:import要素には，必ずnamespace属性を指定してください。

xsd:import要素およびxsd:include要素では，参照の呼び出し階層を20階層以内にしてください。

schemaLocation属性にredefine要素があるスキーマ（2段階以上のredefine）は指定しないでください。

xsd:schema要素のtargetNamespace属性指定されているスキーマからは，targetNamespace属性が指定されていないスキーマをincludeしないでください。

SOAP1.1モードを使用する場合，xsd:import要素のschemaLocation属性，およびxsd:include要素のschemaLocation属性には，UTF-8でパーセントエンコーディングした値でも，パーセントエンコーディングしていない値でも設定できます。ただし，パーセントエンコーディングし，かつファイルパスにディレクトリを含む場合，ディレクトリデリミタ（/）をエンコードしないでください。

SOAP1.1/1.2併用モードを使用する場合，xsd:import要素のschemaLocation属性，およびxsd:include要素のschemaLocation属性には，UTF-8でパーセントエンコーディングした値を指定してください。ただし，パーセントエンコーディングし，かつファイルパスにディレクトリを含む場合，ディレクトリデリミタ（/）をエンコードしないでください。

schemaLocation属性のディレクトリデリミタには「/」を使用してください（「¥」は使用できません）。

XMLスキーマのファイルパスには，次の文字を使用しないでください。

「;」，「?」，「:」，「@」，「&」，「=」，「+」，「$」，「,」，「<」，「>」，「#」，「%」，「"」，「{」，「}」，「|」，「^」，「[」，「]」，「`」

schemaLocation属性を指定する場合の注意を次に示します。

RFC2396で規定されている文字およびxsd:anyURIを満たす文字を使用してください。ただし，RFC2732（IPv6）は使用できません。

schemaLocation属性を絶対URIで指定する場合は，http，https，およびfileのプロトコルのどれかを使用してください。

schemaLocation属性の指定例を次に示します。

（例1）ローカルにあるXMLスキーマを相対パスで指定

./example/sample.xsd

（例2）ローカルにあるXMLスキーマをURL形式の絶対パスで指定

file:///C:/example/sample.xsd

（例3）リモートにあるXMLスキーマをURLで指定

http://example.com/sample.xsd

2.7　コード変換機能の拡張（Code Converter使用時）

サービスプラットフォームでは，次の方法でコード変換機能を拡張できます。

Code Converterの機能を使用する

文字コード変換UOCを使用する

2.7.1　Code Converterによる拡張

Code Converterの機能を使用してコード変換機能を拡張する場合の手順を説明します。

(1)　ユーザマッピングテーブルを使用する

ユーザ固有の外字マッピングなどのユーザマッピングテーブルを，Code Converterを使用して作成し，サービスプラットフォームに組み込めます。

ユーザマッピングテーブルを作成する場合，次のファイルに記載されたCode Converter製品と同じバージョンのDevelopment Kitが必要になります。

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥lib¥external¥codeconv_ver.txt

ファイルの記載例を次に示します。

P-265Z-1344 04-02

この場合，次のCode Converter製品が必要です。

Code Converter - Development Kit for Java 04-02

上記ファイルが存在しない場合，次のCode Converter製品が必要です。

P-265Z-2344

Code Converter - Development Kit for Java 04-02

ユーザマッピングテーブル作成の手順は，マニュアル「Code Converter for Java」を参照してください。

実行環境に必要なユーザマッピングテーブルを組み込むための設定について説明します。

(a)　1つの文字コードに対して，ユーザマッピングテーブルが1種類の場合

ユーザマッピングテーブルを組み込む手順を次に示します。

＜サービスプラットフォームのインストールディレクトリ＞¥CSC¥lib¥external¥tableディレクトリをバックアップします。

＜サービスプラットフォームのインストールディレクトリ＞¥CSC¥lib¥external¥tableディレクトリに，作成したユーザマッピングテーブルを上書きします。

(b)　1つの文字コードに対して，ユーザマッピングテーブルが複数必要な場合

接続するシステムごとで外字マッピングが異なるなど，1つの文字コードに対してユーザマッピングテーブルが複数必要な場合は，コード変換テーブルの格納パスをデフォルトから切り替えることで，バイナリフォーマット定義ファイルごとにコード変換テーブルの格納パスを設定できます。

コード変換テーブルの格納パスは，コード変換テーブル格納パスのルートパスとコード変換テーブル格納パスの格納ディレクトリ名を組み合わせて生成されます。

デフォルトから切り替えたコード変換テーブルの格納パスのディレクトリに，作成したユーザマッピングテーブルを格納します。

コード変換テーブルを切り替える手順を次に示します。

コード変換テーブルを格納するディレクトリのルートパスを指定します。

HCSCサーバランタイム定義ファイルのcode-table-root-pathプロパティにコード変換テーブルの格納先のルートパスを指定します。code-table-root-pathプロパティの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォームリファレンス」の「6.5.6　HCSCサーバランタイム定義ファイル」を参照してください。

コード変換テーブルの格納ディレクトリ名を設定します。

バイナリフォーマット定義ファイルのフォーマット情報に，コード変換テーブルの格納ディレクトリ名を設定します。COBOL登録集原文ファイルにコード変換テーブルの格納ディレクトリ名を設定し，バイナリフォーマット定義ファイルを新規作成することもできます。

バイナリフォーマット定義ファイルの作成方法については，「4.4　電文フォーマット（バイナリフォーマット定義ファイル）の作成方法」を参照してください。

COBOL登録集原文ファイルからのバイナリフォーマット定義ファイルの作成方法については，「4.5　COBOL登録集原文ファイルからのバイナリフォーマット定義ファイルの生成」を参照してください。

注意事項

コード変換テーブルの格納ディレクトリ名を設定しなかった場合は，csc.dt.tablepathに指定したコード変換テーブルが使用されます。

(2)　単体版のCode Converterに入れ替える

サービスプラットフォームにインストール済みのCode Converterを，単体版のCode Converterに入れ替えることで文字コード変換機能を拡張できます。

以降で，単体版のCode Converterへ入れ替える手順を説明します。

(a)　JARの組み込み

JARの組み込み手順を，次に示します。

＜サービスプラットフォームのインストールディレクトリ＞¥CSC¥lib¥external¥codeconv.jarをバックアップします。

インストールした単体版のCode Converterのcodeconv.jarをコピーします。

コピー先を次に示します。

＜サービスプラットフォームのインストールディレクトリ＞¥CSC¥lib¥external¥codeconv.jar

(b)　コード変換テーブルの格納パスの設定

コード変換テーブルの格納パスを設定するには，＜サービスプラットフォームのインストールディレクトリ＞¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥＜J2EEサーバ名＞¥usrconf.propertiesに，次に示すパスを追加してください。

csc.dt.codetablepath=＜Code Converterのインストールディレクトリ＞/table

参考

この設定はSmart Composer機能または運用管理ポータルで実施することを推奨します。Smart Composer機能および運用管理ポータルについては，マニュアル「アプリケーションサーバ システム構築・運用ガイド」の「1.1　運用管理機能のツールとは」を参照してください。

単体版のCode Converterインストール直後のtableディレクトリには，サービスプラットフォームが実行するコード変換に必要な変換テーブルファイル（guniuni.tbl）が含まれていません。そのため，コード変換テーブルのパスを設定する場合は，tableディレクトリに次に示すファイルを必ずコピーしてください。

＜サービスプラットフォームのインストールディレクトリ＞¥CSC¥lib¥external¥table¥guniuni.tbl

「(1)(a)　1つの文字コードに対して，ユーザマッピングテーブルが1種類の場合」で示したユーザマッピングテーブルを利用する場合は，tableディレクトリを＜Code Converterのインストールディレクトリ＞/tableに読み替えてください。

Code Converterのコードマッピングユティリティ，および変換テーブルファイル（guniuni.tbl）の詳細は，マニュアル「Code Converter for Java」を参照してください。

2.7.2　文字コード変換UOCによる拡張

サービスプラットフォームで対応していない文字コードを利用する場合，その文字コードを処理する文字コード変換UOCを作成することで，対応していない文字コードを扱うことができます。文字コード変換UOCの詳細は，「付録H　文字コード変換UOCを利用した文字コード変換」を参照してください。

文字コード変換UOC内でCode Converterが提供するAPIを使用する場合は，次に示す製品のライセンスが必要となります。

Code Converter - Development Kit

文字コード変換UOCを開発する環境を利用する場合

Code Converter - Server Runtime（Windowsの場合）

文字コード変換UOCを実行する環境を利用する場合

Code Converter - Runtime（UNIXの場合）

文字コード変換UOCを実行する環境を利用する場合

Code Converterの入れ替えが必要な場合は，「2.7.1(2)　単体版のCode Converterに入れ替える」の手順を参照してください。

3　プロジェクトの管理とリポジトリの管理

この章では，HCSCTEを組み込んだEclipseでの，HCSCTEのプロジェクトの作成・削除など，プロジェクトの管理について説明します。また，プロジェクトのプロパティの設定で指定したリポジトリの管理についても説明します。

3.1　プロジェクトの管理

HCSCコンポーネントを開発する前に，HCSCTEプロジェクトを作成して，プロパティを設定します。また，作成したプロジェクトは，必要に応じて，エクスポートおよびインポートします。

3.1.1　プロジェクトを作成する

HCSCTEプロジェクトを作成する前に，Eclipseのメニューから［ウィンドウ］−［設定］−［Java］−［ビルド・パス］を選択し，「ソースおよび出力フォルダー」に「プロジェクト」を設定してください。

HCSCTEプロジェクトの作成時に，サービスやユーザ定義受付で使用するID（サービスIDおよび受付ID）に任意のプリフィックスを設定できます。なお，プリフィックスは，HCSCTEプロジェクト作成後に設定することもできます。

HCSCTEプロジェクトの作成手順を次に示します。

Eclipseを起動します。

メニューから［ファイル］−［新規］−［プロジェクト］を選択します。

［新規プロジェクト］ダイアログが表示されます。

［HCSCTEプロジェクト］を選択して，［次へ］ボタンをクリックします。

［HCSCTEプロジェクト］ダイアログ（HCSCTEプロジェクト新規作成のページ）が表示されます。

次の項目を設定して，［次へ］ボタンをクリックします。

プロジェクト名

任意の名称を指定します。

デフォルト・ロケーションの使用

［デフォルト・ロケーションの使用］チェックボックスにチェックします。

［HCSCTEプロジェクト］ダイアログ（HCSCTEリポジトリ設定のページ）が表示されます。

次の項目を設定します。

リポジトリディレクトリ

リポジトリ情報を格納する任意のディレクトリを指定します。リポジトリディレクトリを指定する場合は，次の点に注意してください。

・リポジトリディレクトリのパスとプロジェクトのパスには，同じパスを指定しないでください。

・パスは，絶対パスで指定してください。

・パスの長さは，正規化された絶対パスでチェックされます。

・HCSCTEプロジェクトの作成前に設定したSOAPモードと異なるSOAPモードのHCSCTEプロジェクトで設定したリポジトリディレクトリは，使用できません。

ログインユーザ名

リポジトリログインに使用するユーザ名を指定します。ユーザ名に使用できる文字は半角英数字だけで，長さは1〜16文字になります。

サービスIDおよび受付IDにプリフィックスを設定する場合は，［次へ］ボタンをクリックします。プリフィックスを設定しない場合は，手順8.に進んでください。

［HCSCTEプロジェクト］ダイアログ（HCSCTEプリフィックス設定のページ）が表示されます。

サービスIDおよび受付IDのプリフィックスを指定します。

サービスIDおよび受付IDのプリフィックスは，3文字までの半角英数字およびアンダーバー（_）で指定してください。

［終了］ボタンをクリックします。

HCSCTEのプロジェクトが作成され，作成したHCSCTEのプロジェクトのパースペクティブが起動します。

注意事項

HCSCTEプロジェクトは，ワークスペースに1つしか作成できません。

3.1.2　プロパティを設定する

ここでは，HCSCTEのプロジェクトを作成したあとに実施するプロパティの設定について説明します。

(1)　リポジトリの設定

HCSCTEプロジェクト作成時と異なるリポジトリを使用する場合，必要に応じてリポジトリとして利用するディレクトリを指定します。

リポジトリの設定については，「3.2.1　リポジトリを設定する」を参照してください。

(2)　検証設定

検証設定では，データベースで使用する文字コードを指定します。

注意事項

HCSCTEプロジェクトで設定するデータベースの文字コードの変更は，HCSCコンポーネント※を作成する前に実施してください。HCSCコンポーネント※の作成後には変更しないでください。

注※

サービスアダプタ，ビジネスプロセス，およびユーザ定義受付を指します。

検証設定で文字コードを指定する手順を次に示します。

Eclipseのメニューから，［プロジェクト］−［プロパティ］を選択します。

［プロパティ：HCSCTE※］ダイアログが表示されます。

注※

「HCSCTE」の部分には，プロジェクト名が表示されます。

ダイアログ左側のツリービューから，［HCSC-Definer］−［検証設定］を選択します。

ダイアログ右側に，検証設定に関する設定項目が表示されます。

［文字コード］に，データベースで使用する文字コードを指定します。

ここで指定した値を使用して，サービス名やビジネスプロセスのアクティビティ名などの文字列長の検証が行われます。

［適用］ボタン，［OK］ボタンの順にクリックします。

(3)　サービスIDおよび受付IDに付加するプリフィックスの設定

サービスIDおよび受付IDに，任意のプリフィックスを指定する場合の手順を次に示します。

Eclipseのメニューから，［プロジェクト］−［プロパティ］を選択します。

［プロパティ：HCSCTE※］ダイアログが表示されます。

注※

「HCSCTE」の部分には，プロジェクト名が表示されます。

ダイアログ左側のツリービューから，［HCSC-Definer］−［プリフィックス設定］を選択します。

ダイアログ右側に，プリフィックス設定に関する設定項目が表示されます。

［サービスID］および［受付ID］に，付加するIDを指定します。

サービスIDおよび受付IDのプリフィックスは，3文字までの半角英数字およびアンダーバー（_）で指定してください。

［適用］ボタン，［OK］ボタンの順にクリックします。

3.1.3　プロジェクトをエクスポート/インポートする

Eclipseの標準機能を使用して，HCSCTEプロジェクトをエクスポートできます。また，エクスポートしたHCSCTEプロジェクトを，インポートすることもできます。ただし，1つのワークスペースに，同時に2つ以上のHCSCTEプロジェクトを作成することはできません。

エクスポート方法およびインポート方法の詳細については，Eclipseのドキュメントを参照してください。

3.1.4　プロジェクトを削除する

HCSCTEプロジェクトを削除する手順を次に示します。

パッケージ・エクスプローラーから削除するプロジェクトを選択します。

メニューから［編集］−［削除］を選択します。

選択したプロジェクトが削除されます。

3.1.5　SOAPモードを変更する

HCSCTEプロジェクトを作成したあとにSOAPモードを変更するには，HCSCTEプロジェクトを作成し直す必要があります。

SOAPモードを変更する手順を次に示します。

作成したHCSCTEプロジェクトを削除します。

HCSCTEプロジェクトの削除については，「3.1.4　プロジェクトを削除する」を参照してください。

Eclipseを終了します。

SOAPモードを設定します。

SOAPモードの設定方法については，「2.2.4　SOAPモードの選択」を参照してください。

Eclipseを起動します。

HCSCTEプロジェクトを作成します。

HCSCTEプロジェクトの作成については，「3.1.1　プロジェクトを作成する」を参照してください。

3.1.6　開発時の注意事項

HCSCTEプロジェクトのlibディレクトリまたはsrcディレクトリ下に，ファイルシステム内のファイルのリンクを登録しないでください。リンクで登録されたファイルは，サービスのパッケージング時にEARファイルに格納されません。

3.2　リポジトリの管理

リポジトリとは，開発環境と運用環境で共有する情報を格納するディレクトリのことをいいます。開発環境では，HCSCTEプロジェクトの作成時にリポジトリを設定します。また，設定したリポジトリは，必要に応じて，エクスポートおよびインポートします。

注意事項

バージョン07-60以降では，開発環境と運用環境で同じリポジトリを共有できません。旧バージョンでリポジトリを共有していた場合，開発環境と運用環境で別々のリポジトリを用意して，移行してください。移行手順については，「付録A.3　旧バージョンで開発環境と運用環境のリポジトリを共有していた場合の移行手順」を参照してください。

3.2.1　リポジトリを設定する

ここでは，HCSCTEプロジェクトの作成時に設定したリポジトリを変更する方法について説明します。

(1)　リポジトリの指定

リポジトリとするディレクトリを指定します。

リポジトリを指定する手順を次に示します。

Eclipseのメニューから，［プロジェクト］−［プロパティ］を選択します。

［HCSCTE※のプロパティ］ダイアログが表示されます。

注※

「HCSCTE」の部分には，プロジェクト名が表示されます。

ダイアログ左側のツリービューから，［HCSC-Definer］−［リポジトリ設定］を選択します。

ダイアログ右側に，リポジトリの設定項目が表示されます。

［リポジトリディレクトリ］に，リポジトリとする任意のディレクトリを指定します。

［リポジトリディレクトリ］を指定する場合は，次の点に注意してください。

すでに存在するディレクトリを指定してください。

リポジトリディレクトリのパスとプロジェクトのパスには，同じパスを指定しないでください。

パスは，絶対パスで指定してください。

パスの長さは，正規化された絶対パスでチェックされます。

HCSCTEプロジェクトの作成前に設定したSOAPモードと異なるSOAPモードのHCSCTEプロジェクトで設定したリポジトリディレクトリは，使用できません。

［ログインユーザ名］に，ログインに使用する任意のユーザ名を入力します。

ユーザ名に使用できる文字は半角英数字だけで，長さは1〜16文字になります。

［適用］ボタン，［OK］ボタンの順にクリックします。

(2)　リポジトリの初期化

リポジトリの初期化を行うと，リポジトリの内容をすべて消去し，リポジトリを初期状態に戻すことができます。

HCSCTEプロジェクトのlibディレクトリやsrcディレクトリにアクセスしないようにしてください。エラーが発生した場合，次の点を確認してください。

HCSCTEプロジェクトのsrcディレクトリ以下のファイルを開いたエディタ（外部エディタを含む）を閉じているか

HCSCTEプロジェクトのlibディレクトリ以下のライブラリを利用したプログラムを実行していないか

リポジトリを初期化する手順を次に示します。

Eclipseのメニューから，［HCSC-Definer］−［定義情報管理］−［定義情報初期化］を選択します。

メッセージダイアログが表示されます。

［はい］ボタンをクリックします。

リポジトリが初期化されます。

(3)　リポジトリの変更

リポジトリとするディレクトリを変更する場合の手順は，「(1) リポジトリの指定」と同じ手順になります。リポジトリを変更する場合，サービスアダプタ定義やビジネスプロセス定義など，リポジトリの変更以外の作業は終了させてください。

［デフォルトの復元］ボタンをクリックした場合，前回指定したリポジトリが設定されます。

(4)　リポジトリの注意事項

リポジトリのファイルおよびディレクトリは，直接操作しないでください。ファイルおよびディレクトリの名前の変更，削除，内容の変更などを行った場合，動作の保証はできません。

3.2.2　リポジトリをエクスポートする

リポジトリのエクスポートでは，リポジトリを1つのZIPファイルにして，指定したディレクトリに保存することができます。

リポジトリのエクスポート方法には，次の2つがあります。

リポジトリ中のすべての情報をZIPファイルにして保存する

必要なサービスの情報だけを選択し，ZIPファイルにして保存する

(1)　リポジトリをエクスポートする

リポジトリをエクスポートする手順を次に示します。

Eclipseのメニューから，［HCSC-Definer］−［定義情報管理］−［全定義情報エクスポート］を選択します。

［リポジトリエクスポート］ダイアログが表示されます。

保存するディレクトリを指定し，保存するZIPファイルのファイル名を入力します。

［保存］ボタンをクリックします。

指定したディレクトリにZIPファイルが保存されます。

保存先のディレクトリに同じファイル名称のファイルがある場合，上書きを確認するダイアログが表示されます。上書きしてよいときは，［はい］ボタンをクリックして保存します。

参考

必要に応じてリポジトリをエクスポートし，リポジトリのデータをバックアップすることをお勧めします。

(2)　サービス定義の一部だけをエクスポートする

必要なサービスを選択してエクスポートする場合，次に示す情報を指定したディレクトリに保存することができます。

HCSCコンポーネント（サービスアダプタ，ビジネスプロセス）に関する定義

ユーザ定義Javaクラスのソースファイル

ユーザ定義Javaクラスの前提ライブラリファイル

エクスポートの対象は複数選択できます。なお，エクスポート対象のビジネスプロセスに関連するユーザ定義受付も同時にエクスポートされます。

サービス定義の一部だけをエクスポートする手順を次に示します。

Eclipseのメニューから，［HCSC-Definer］−［定義情報管理］−［サービスエクスポート］を選択します。

サービスエクスポートウィザードのサービス選択ページが表示されます。

エクスポートするサービスのチェックボックスにチェックします。

公開済みのサービスだけをチェックする場合は［表示中の公開サービスのみ選択］をクリックします。

［参照］ボタンをクリックして保存するディレクトリを指定し，保存するZIPファイルのファイル名を入力します。

ユーザ定義Javaクラスの有無がチェックされ，［次へ］ボタンまたは［終了］ボタンのどちらかが活性化します。

次のどれかの操作をします。

ユーザ定義Javaクラスのソースファイルと前提ライブラリがともにない場合

［終了］ボタンをクリックします。

選択したサービス定義がZIPファイルに保存されます。

ユーザ定義Javaクラスの前提ライブラリがあって，ソースファイルがない場合

［次へ］ボタンをクリックします。

サービスエクスポートウィザードのJavaライブラリファイル選択ページが表示されます。手順7.に進んでください。

ユーザ定義Javaクラスのソースファイルがある場合

［次へ］ボタンをクリックします。

サービスエクスポートウィザードのJavaソースファイル選択ページが表示されます。次の手順に進んでください。

エクスポートするユーザ定義Javaクラスのチェックボックスにチェックします。

次のどちらかの操作をします。

ユーザ定義Javaクラスの前提ライブラリがない場合

［終了］ボタンをクリックします。

前の画面で選択した内容と，選択したユーザ定義JavaクラスがZIPファイルに保存されます。

ユーザ定義Javaクラスの前提ライブラリがある場合

［次へ］ボタンをクリックします。

サービスエクスポートウィザードのJavaライブラリファイル選択ページが表示されます。次の手順に進んでください。

エクスポートするユーザ定義Javaクラスのチェックボックスにチェックします。

［終了］ボタンをクリックします。

前の画面までに選択した内容と，選択したユーザ定義Javaクラスの前提ライブラリがZIPファイルに保存されます。

3.2.3　リポジトリをインポートする

リポジトリのインポートでは，エクスポートでZIPファイルにしたリポジトリを読み込むことができます。インポートできる定義情報は，リポジトリに格納されたサービス定義とシステム構成定義です。エクスポートされたリポジトリと，インポート先のリポジトリのSOAPモードが一致している場合に，インポートできます。

リポジトリのインポート方法には，次の2つがあります。

ZIPファイル内のサービス定義とシステム構成定義，またはどちらか一方をインポートする

ZIPファイル内のサービス定義の一部だけをインポートする

2つのインポート方法の使い分けについて次の図に例示します。

図3‒1　2つのインポート方法の使い分け（例）

この図の例に示すように，複数の開発環境で同時にHCSCコンポーネントを開発する場合，それぞれの開発環境のリポジトリをエクスポートして，マスタのリポジトリにインポートします。このとき，サービス定義の中で必要な情報だけをインポートします。また，運用環境でエクスポートされたリポジトリの情報を開発環境のリポジトリ（マスタ）にインポートする場合，サービス定義とシステム構成定義をインポートします。

なお，エクスポートした情報は，媒体を利用しないでネットワーク経由で受け渡すこともできます。

注意事項

HCSCTEプロジェクトのlibディレクトリやsrcディレクトリにアクセスしないようにしてください。エラーが発生した場合，次の点を確認してください。

HCSCTEプロジェクトのlibディレクトリ以下のライブラリを利用したプログラムを実行していないか

2つのインポート方法の詳細を次に説明します。

(1)　サービス定義とシステム構成定義をインポートする

(a)　インポート手順

リポジトリ中のサービス定義とシステム構成定義をインポートする手順を次に示します。

Eclipseのメニューから，［HCSC-Definer］−［定義情報管理］−［全定義情報インポート］を選択します。

インポートを確認するダイアログが表示されます。

［はい］ボタンをクリックします。

リポジトリ情報のZIPファイルを選択する［リポジトリインポート］ダイアログが表示されます。

読み込むZIPファイルを指定します。

［開く］ボタンをクリックします。

インポート対象の定義情報を選択する［リポジトリインポート］ダイアログが表示されます。

インポートしたい定義のチェックボックスにチェックします。

初めてインポートする場合は，［サービス定義］と［システム構成定義］の両方にチェックしてください。

［OK］ボタンをクリックします。

「3.2.1(1)　リポジトリの指定」で指定したディレクトリにリポジトリが読み込まれます。

(b)　注意事項

旧バージョンのリポジトリをインポートすると，リポジトリ情報が今バージョンに引き継がれます。

サービス定義をインポートした場合，ユーザ定義Javaクラスのソースファイルおよび前提ライブラリも上書きインポートします。

Java呼出アクティビティで利用するユーザ定義Javaクラス，またはユーザ定義Javaクラスの前提ライブラリをインポートした場合，HCSCTEプロジェクトをビルドしてください。

サービス定義，システム構成定義のどちらか一方だけをインポートする場合，ZIPファイル中のインポート対象の定義情報と現在のリポジトリ内の情報（サービス定義またはシステム構成定義）の整合性が保たれている必要があります。不整合がある場合はエラーとなり，サービス定義やシステム構成定義をリポジトリにインポートできません。

リポジトリのインポートで整合性をチェックしている内容を次に示します。

サービス定義だけをインポートする場合

リポジトリ内の公開済みサービス定義と，対応するZIPファイル中のサービス定義について，整合性をチェックした場合に，エラーになる条件を次に示します。

表3‒1　リポジトリのインポートの整合性チェックでエラーになる条件（サービス定義だけをインポートする場合1）

項番

エラーになる条件

1

サービスIDが一致しない

2

サービス名が一致しない※1

3

種別（サービスアダプタまたはビジネスプロセス）が一致しない※1

4

ビジネスプロセスのバージョンが一致しない※1※2

5

ビジネスプロセスに定義されているユーザ定義受付の数が一致しない※1

6

ビジネスプロセスに定義されているユーザ定義受付の受付IDが一致しない※1

7

ビジネスプロセスに定義されているユーザ定義受付の受付名が一致しない※1

8

ZIPファイル中のサービス定義がパッケージングされていない※1※2

注※1

サービスIDが一致するサービス定義同士をチェックします。

注※2

旧バージョンで作成したリポジトリの場合はチェックしません。

また，リポジトリ内の公開済みサービス定義と，サービスIDが一致するZIPファイル中のサービス定義について，整合性をチェックした場合に，エラーになる条件を次に示します。なお，リポジトリ内のシステム構成定義で定義されているサーバ構成によって，エラーになる条件が異なります。

表3‒2　リポジトリのインポートの整合性チェックでエラーになる条件（サービス定義だけをインポートする場合2）

項番

リポジトリ内の情報

エラーになる条件

（サービスIDが一致するZIPファイル中のサービス定義）

システム構成定義で定義されているサーバ構成

公開済みのサービス定義（サービスの種別）

データベースの使用有無

Reliable Messagingの使用有無

1

使用する

使用する

すべて

−

2

使用しない

使用しない

ビジネスプロセス

ステータスの永続化にyesが設定されている

3

SOAPアダプタ

SessionBeanアダプタ

DBアダプタ

TP1アダプタ

ファイルアダプタ

Object Accessアダプタ

Message Queueアダプタ

FTPアダプタ

ファイル操作アダプタ

メールアダプタ

HTTPアダプタ

コマンドアダプタ

SFTPアダプタ

汎用カスタムアダプタ

サービスの種別にMDB_WSRまたはMDB_DBQが設定されている

4

使用する

使用しない

SOAPアダプタ

SessionBeanアダプタ

DBアダプタ

TP1アダプタ

ファイルアダプタ

Object Accessアダプタ

Message Queueアダプタ

FTPアダプタ

ファイル操作アダプタ

メールアダプタ

HTTPアダプタ

コマンドアダプタ

SFTPアダプタ

汎用カスタムアダプタ

サービスの種別にMDB_WSRまたはMDB_DBQが設定されている

（凡例）

−：エラーになる条件はありません。

エラーが発生した場合の対処方法

現状のリポジトリ内のサービスをすべて非公開にして，再度，サービス定義だけをインポートしてください。

システム構成定義だけをインポートする場合

ZIPファイル中の公開済みサービス定義と，リポジトリ内のサービス定義について，整合性をチェックした場合に，エラーになる条件を次に示します。

表3‒3　リポジトリのインポートの整合性チェックでエラーになる条件（システム構成定義だけをインポートする場合1）

項番

エラーになる条件

1

サービスIDが一致しない

2

サービス名が一致しない※1

3

種別（サービスアダプタまたはビジネスプロセス）が一致しない※1

4

ビジネスプロセスのバージョンが一致しない※1※2

5

ビジネスプロセスに定義されているユーザ定義受付の数が一致しない※1

6

ビジネスプロセスに定義されているユーザ定義受付の受付IDが一致しない※1

7

ビジネスプロセスに定義されているユーザ定義受付の受付名が一致しない※1

8

ZIPファイル中のサービス定義がパッケージングされていない※1※2

注※1

サービスIDが一致するサービス定義同士をチェックします。

注※2

旧バージョンで作成したリポジトリの場合はチェックしません。

また，ZIPファイル中の公開済みサービス定義と，サービスIDが一致するリポジトリ内のサービス定義について，整合性をチェックした場合に，エラーになる条件を次に示します。なお，ZIPファイル中のシステム構成定義で定義されているサーバ構成によって，エラーになる条件が異なります。

表3‒4　リポジトリのインポートの整合性チェックでエラーになる条件（システム構成定義だけをインポートする場合2）

項番

ZIPファイル中の情報

エラーになる条件

（サービスIDが一致するZIPファイル中のサービス定義）

システム構成定義で定義されているサーバ構成

公開済みのサービス定義（サービスの種別）

データベースの使用有無

Reliable Messagingの使用有無

1

使用する

使用する

すべて

−

2

使用しない

使用しない

ビジネスプロセス

ステータスの永続化にyesが設定されている

3

SOAPアダプタ

SessionBeanアダプタ

DBアダプタ

TP1アダプタ

ファイルアダプタ

Object Accessアダプタ

Message Queueアダプタ

FTPアダプタ

ファイル操作アダプタ

メールアダプタ

HTTPアダプタ

コマンドアダプタ

SFTPアダプタ

汎用カスタムアダプタ

サービスの種別にMDB_WSRまたはMDB_DBQが設定されている

4

使用する

使用しない

SOAPアダプタ

SessionBeanアダプタ

DBアダプタ

TP1アダプタ

ファイルアダプタ

Object Accessアダプタ

Message Queueアダプタ

FTPアダプタ

ファイル操作アダプタ

メールアダプタ

HTTPアダプタ

コマンドアダプタ

SFTPアダプタ

汎用カスタムアダプタ

サービスの種別にMDB_WSRまたはMDB_DBQが設定されている

（凡例）

−：エラーになる条件はありません。

エラーが発生した場合の対処方法

次の手順を実行して，対処してください。

1. 現状のリポジトリをエクスポート（rep.zip）して退避します。

2. インポートしようとしたアーカイブファイルから，サービス定義とシステム構成定義の両方をインポートします。

3. 手順2でインポートしたサービス定義をすべて非公開にします。

4. 手順1で退避しておいたrep.zipから，サービス定義だけをインポートします。

(2)　サービス定義の一部だけをインポートする

サービス定義の一部だけをインポートする場合，インポートの対象として選択できるのは次の情報です。

HCSCコンポーネント（サービスアダプタ，ビジネスプロセス）に関する定義

ユーザ定義Javaクラスのソースファイル

ユーザ定義Javaクラスの前提ライブラリファイル

インポートの対象は複数選択できます。なお，インポート対象のビジネスプロセスに関連するユーザ定義受付も同時にインポートされます。

インポート時に，任意のサービスIDまたは受付IDを指定して，サービスやユーザ定義受付をインポートできます。

(a)　インポート手順

サービス定義の一部だけをインポートする手順を次に示します。

Eclipseのメニューから，［HCSC-Definer］−［定義情報管理］−［サービスインポート］を選択します。

アーカイブファイル（ZIPファイル）を選択するダイアログが表示されます。

インポートする情報を含むアーカイブファイルを選択して，［開く］ボタンをクリックします。

サービスインポートウィザードのサービス選択ページが表示されます。

インポートするサービスのチェックボックスにチェックします。

必要に応じて，インポートするサービスの［取込後ID］を変更します。

次の点に注意してIDを指定してください。

IDは8バイト以内の英数字およびアンダーバー（_）で指定してください。

すでにインポート先で使用されているIDは指定できません。

ただし，インポート先で使用されているIDであっても，同時にインポートするサービスによってそのIDが使用されなくなる場合は，IDとして指定できます。

ほかのサービスまたはユーザ定義受付と同じIDは指定できません。

複数のリポジトリで分散開発されたサービスを統合する場合，すべてのサービスがインポートされるまでにインターフェースの不整合が発生し，備考欄に警告メッセージが表示されることがあります。サービスを統合するまでに発生する不整合が意図したものであれば，メッセージ欄に警告メッセージが表示されても問題ありません。

ただし，インターフェースに不整合がある場合，設計情報が正しく出力されないため，設計情報を出力しないでください。

ユーザ定義Javaクラスの有無がチェックされ，［次へ］ボタンまたは［終了］ボタンのどちらかが活性化します。

次のどれかの操作をします。

ユーザ定義Javaクラスのソースファイルと前提ライブラリがともにない場合

［終了］ボタンをクリックします。

「3.2.1(1)　リポジトリの指定」で指定したディレクトリに，選択したリポジトリの内容がインポートされます。

ユーザ定義Javaクラスの前提ライブラリがあって，ソースファイルがない場合

［次へ］ボタンをクリックします。

サービスインポートウィザードのJavaライブラリファイル選択ページが表示されます。手順8.に進んでください。

ユーザ定義Javaクラスのソースファイルがある場合

［次へ］ボタンをクリックします。

サービスインポートウィザードのJavaソースファイル選択ページが表示されます。次の手順に進んでください。

インポートするユーザ定義Javaクラスのチェックボックスにチェックします。

次のどちらかの操作をします。

ユーザ定義Javaクラスの前提ライブラリがない場合

［終了］ボタンをクリックします。

「3.2.1(1)　リポジトリの指定」で指定したディレクトリに，選択したリポジトリの内容が読み込まれます。

ユーザ定義Javaクラスの前提ライブラリがある場合

［次へ］ボタンをクリックします。

サービスインポートウィザードのJavaライブラリファイル選択ページが表示されます。次の手順に進んでください。

インポートするユーザ定義Javaクラスの前提ライブラリファイルのチェックボックスにチェックします。

［終了］ボタンをクリックします。

「3.2.1(1)　リポジトリの指定」で指定したディレクトリに，選択したリポジトリの内容が読み込まれます。

ポイント

同じ名称のHCSCコンポーネントがリポジトリで公開されている場合など，インポートの対象として選択できないとき，サービスインポートウィザードのサービス選択ページ内でのサービスの表示は非活性になります。メッセージ欄の内容を参考に，原因を取り除いてから再度インポートしてください。

インポートしたHCSCコンポーネント（サービスアダプタ，ビジネスプロセス）は，必ずパッケージングしてください。パッケージングの方法については，「8.2　パッケージング」を参照してください。

Java呼出アクティビティで利用するユーザ定義Javaクラス，またはユーザ定義Javaクラスの前提ライブラリをインポートした場合，HCSCTEプロジェクトをビルドしてください。

(b)　注意事項

リポジトリ中で同じ名称のHCSCコンポーネントが公開済みの場合，インポートできません。インポートする前に非公開にしてください。

リポジトリのサービス定義の一部だけをインポートする場合，システム構成定義はインポートされません。すでに公開しているHCSCコンポーネントをインポートすると，インポートしたHCSCコンポーネントは非公開になります。

インポート先のリポジトリに，インポート対象のHCSCコンポーネントと同じ名称のHCSCコンポーネントがある場合，内容がすべて上書きされます。フォーマットIDはすべて更新されます。

古いバージョンで作成したリポジトリから，サービス定義の一部だけをインポートすることはできません。次の手順でリポジトリを移行し，サービス定義の一部をインポートしてください。

現在のリポジトリをアーカイブファイルにエクスポートします。

旧バージョンのアーカイブファイルから，すべての定義情報をインポートします。

手順2でインポートした定義情報を別のアーカイブファイルにエクスポートします。

手順1でエクスポートしたアーカイブファイルから，すべての定義情報をインポートします。

手順3でエクスポートしたアーカイブファイルから，サービス定義の一部をインポートします。

運用環境でHCSCサーバのセットアップを実施した直後にエクスポートされたリポジトリを，開発環境にインポートする場合，サービス定義の一部だけをインポートする操作（サービスインポート）ではなく，Eclipseのメニューから［HCSC-Definer］−［定義情報管理］−［全定義情報インポート］を選択して，定義情報をすべてインポートしてください。

3.3　設計情報の出力

開発環境では，リポジトリの概要情報，ユーザ定義受付（呼出先選択）の定義情報，ビジネスプロセスの定義情報，およびサービスアダプタの定義情報を設計情報としてHTMLファイルに出力できます。設計情報を出力すると，開発環境の画面を利用しないで，定義した情報を確認できるため，作業の効率化が図れます。また，設計情報は統一されたフォーマットでHTMLファイルに出力されます。

設計情報の出力の概要を次の図に示します。

図3‒2　設計情報の出力の概要

3.3.1　設計情報として出力できる情報

設計情報として出力できる情報は，設計情報の出力ウィザードで選択できます。設計情報として出力できる情報を次の図に示します。

図3‒3　設計情報として出力できる情報

タイトル

設計情報の出力ウィザードの［タイトル］に指定した文字列が出力されます。

作成日時

設計情報の出力を開始したときの日時が出力されます。「YYYY/MM/DD　hh:mm:ss」の形式で表示されます。

作成者

設計情報の出力ウィザードの［作成者］に作成者を指定した場合，指定した作成者が出力されます。「×× 作 成」の形式で表示されます。「××」は作成者を示します。

作成者を指定しなかった場合，作成者は出力されず，「作 成」だけが表示されます。

目次

出力情報の目次が出力されます。

リポジトリの概要情報

製品バージョン，およびリポジトリに存在するすべてのサービス部品の概要情報と各サービスの依存関係が出力されます。

ユーザ定義受付（呼出先選択）の定義情報

ユーザ定義受付定義画面でユーザが定義した情報がユーザ定義受付（呼出先選択）単位で出力されます。

ビジネスプロセスの定義情報

ビジネスプロセス定義画面でユーザが定義した情報がサービス部品単位で出力されます。ビジネスプロセスの定義情報には，ビジネスプロセス定義画面で定義したアクティビティの配置図も含まれます。

サービスアダプタの定義情報

サービスアダプタ定義画面でユーザが定義した情報がサービス部品単位で出力されます。

リポジトリ概要，ユーザ定義受付（呼出先選択）情報，ビジネスプロセス情報，サービスアダプタ情報に出力できる情報を次に説明します。また，ビジネスプロセス情報内に含まれるデータ変換の定義情報についても説明します。

(1)　リポジトリ概要

リポジトリ概要を次の図に示します。

図3‒4　リポジトリ概要

バージョン情報

Service Architectの製品バージョンが出力されます。

サービス一覧

設計情報の出力ウィザードで選択したサービス部品およびユーザ定義受付（呼出先選択）の概要情報が出力されます。

依存関係

設計情報の出力ウィザードで選択した各サービス部品の依存関係が出力されます。ただし，ユーザ定義受付（呼出先選択）の依存関係はリポジトリで管理していないため出力されません。

(2)　ユーザ定義受付（呼出先選択）情報

ユーザ定義受付（呼出先選択）情報の全体および詳細を次の図に示します。

図3‒5　ユーザ定義受付（呼出先選択）情報

ユーザ定義受付（呼出先選択）情報

設計情報の出力ウィザードで選択したユーザ定義受付（呼出先選択）の詳細情報が，ユーザ定義受付（呼出先選択）ごとに出力されます。図内のユーザ定義受付「○○○」の設計情報として出力できる情報について，次に示します。

ユーザ定義受付（呼出先選択）「○○○」の定義情報

受付名，受付ID，受付種別，およびデフォルトオペレーション名が出力されます。「○○○」にはユーザ定義受付名が表示されます。

オペレーション一覧情報

ユーザ定義受付「○○○」に定義されているオペレーションのオペレーション名，および通信モデルが一覧で出力されます。

オペレーション「△△△」の詳細情報

オペレーション「△△△」の，電文の定義情報が詳細情報として出力されます。詳細情報は，オペレーション一覧の順にオペレーションごとに出力されます。「△△△」にはオペレーション名が表示されます。

カスタム受付固有情報

独自定義ファイルの有無，および定義の状態によって出力される内容が異なります。

独自定義ファイルが存在しない場合

独自定義ファイルの固有情報だけ出力されます。

独自定義ファイルが存在する場合

独自定義ファイルまたはEARファイルの一覧と，それぞれのファイルの内容が出力されます。

(3)　ビジネスプロセス情報

ビジネスプロセス情報は，スコープアクティビティおよび繰り返しアクティビティが定義されているかどうかによって，出力される情報が異なります。

ビジネスプロセス情報を次の図に示します。

図3‒6　ビジネスプロセス情報

「×××」の共通情報

ビジネスプロセスを作成するときに設定する情報，サービス部品の依存関係，およびアクティビティの一覧が出力されます。「×××」にはビジネスプロセス名が表示されます。

「×××」のオペレーション情報

ビジネスプロセスのオペレーション一覧，およびオペレーションごとの通信モデルや電文の定義情報がオペレーションの詳細情報として出力されます。

「×××」の変数情報

ビジネスプロセスで定義されているすべてのグローバル変数の情報が出力されます。

「×××」の相関セット情報

ビジネスプロセスで定義されているすべての相関セットの情報が出力されます。

「×××」のユーザ定義受付（呼出先固定）情報

ビジネスプロセスで定義されているユーザ定義受付（呼出先固定）の一覧，および各ユーザ定義受付（呼出先固定）の詳細情報が出力されます。

ビジネスプロセス内のアクティビティ情報

キャンバス上に配置した各アクティビティの情報が出力されます。

□□□内のアクティビティ情報

スコープアクティビティまたは繰り返しアクティビティの情報が繰り返し出力されます。「△△△」には「スコープ」または「繰り返し」が，「□□□」にはスコープアクティビティ名または繰り返しアクティビティ名が表示されます。

(4)　サービスアダプタ情報

サービスアダプタ情報を次の図に示します。

図3‒7　サービスアダプタ情報

「×××」の共通情報

サービス部品制御情報，および呼出し元サービスが出力されます。「×××」にはサービス名が表示されます。

「×××」のオペレーション情報

サービスアダプタのオペレーション一覧，およびオペレーションごとの通信モデルや電文の定義情報がオペレーションの詳細情報として出力されます。

「×××」の固有情報

開発環境の画面でサービスアダプタを定義したときに設定した情報が，サービス種別ごとに出力されます。「△△△」にはサービス種別が表示されます。固有情報を参照するときに注意する点を，サービス種別ごとに次に示します。

Webサービスの場合

ベーシック認証を使用する場合，どのようなパスワードが設定されていても「****」が表示されます。

クライアント定義ファイルにXMLで使用できない文字が存在する場合，クライアント定義ファイルは正しく出力されません。

SessionBeanの場合

クライアント定義ファイルにXMLで使用できない文字が存在する場合，クライアント定義ファイルは正しく出力されません。

MDB（WS-R）の場合

ベーシック認証を使用する場合，どのようなパスワードが設定されていても「****」が表示されます。

MDB（DBキュー）の場合

固有情報は出力されません。

汎用カスタムアダプタの場合

独自定義ファイルがXML形式でない場合，独自定義ファイルは正しく出力されません。

そのほかのサービスアダプタの場合

汎用カスタムアダプタの場合と同じです。DBアダプタ，TP1アダプタ，ファイルアダプタ，Object Accessアダプタ，Message Queueアダプタ，FTPアダプタ，ファイル操作アダプタ，メールアダプタ，HTTPアダプタ，コマンドアダプタ，またはSFTPアダプタが該当します。

(5)　データ変換の定義情報

ビジネスプロセスまたはサービスアダプタでデータ変換を定義した場合，データ変換の対応表が出力されます。データ変換の対応表を次の図に示します。

図3‒8　データ変換の対応表

変換先

変換先スキーマに含まれる各ノードが出力されます。

代入値

変換先ノードに代入する値が出力されます。1つまたは複数の関数（ファンクション）や変換元ノードが出力されます。

関数詳細

「代入値」に出力された関数（ファンクション）に詳細情報がある場合，その詳細情報が出力されます。「代入値」に出力された関数（ファンクション）に複数の詳細情報がある場合は，複数の詳細情報が出力されます。

依存対象

「代入値」が依存するくり返しファンクションが出力されます。

「代入値」および「関数詳細」に出力される情報をファンクションごとに次の表に示します。

表3‒5　「代入値」および「関数詳細」に出力される情報

項番

ファンクション名

代入値の出力形式

関数詳細の出力形式

1

文字列連結

＜ファンクション名＞(＜連結する対象＞, …)

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=文字列連結 (concat)

2

部分文字列取得

＜ファンクション名＞(＜分割する対象＞)

「・＜ファンクション名＞」のあとに次のどれかが出力されます。

ファンクションタイプ=部分文字列取得 (substr), 取得方法=先頭からの範囲指定, 開始位置=＜開始位置＞, ＜文字数=文字数 | 開始位置から末尾までを取得＞

ファンクションタイプ=部分文字列取得 (substr), 取得方法=末尾からの範囲指定, 開始位置=＜開始位置＞,＜文字数=文字数 | 開始位置から先頭までを取得＞

ファンクションタイプ=部分文字列取得 (substr), 取得方法=分割文字列指定, 分割文字列='＜分割に利用する文字列＞', 取得部位=＜前 | 後＞

3

文字数取得

＜ファンクション名＞(＜文字数を取得する対象＞)

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=文字数取得 (length)

4

文字列調査

＜ファンクション名＞(＜特定の文字列が含まれているかどうかを調査する対象＞)

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=文字列調査 (contain), 調査種別=＜指定文字列を含む | 指定文字列から開始＞, 調査文字列='＜調査文字列＞'

5

空白除去

＜ファンクション名＞(＜空白を除去する対象＞)

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=空白除去 (trim)

6

数値フォーマット変換

＜ファンクション名＞(＜フォーマットしたい数値＞)

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=数値フォーマット変換 (format), パターン='＜フォーマットパターン＞', 記号の変更=＜なし | (小数点文字='＜小数点文字＞', 桁区切り文字='＜桁区切り文字＞')＞

7

数値演算

＜ファンクション名＞(＜1つ目の演算の対象＞, '＜+ | - | * | / | %＞', ＜2つ目の演算の対象＞)

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=数値演算 (calc)

8

端数処理

＜ファンクション名＞(＜端数処理を行う対象＞)

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=端数処理 (round), 端数処理種別=＜四捨五入 | 切り捨て | 切り上げ＞

9

総和

＜ファンクション名＞(＜総和を取る対象＞, …)

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=総和 (sum)

10

否定演算

＜ファンクション名＞(＜否定演算の対象＞)

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=否定演算 (not)

11

論理演算

＜ファンクション名＞(＜1つ目の演算の対象＞, ＜2つ目の演算の対象＞)

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=論理演算 (bitop), 演算=＜論理積 (AND)|論理和 (OR)|排他的論理和 (XOR)＞

12

シフト演算

＜ファンクション名＞(＜シフト演算の対象＞)

シフト方向が「左」の場合

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=シフト演算 (shift), シフト量=＜シフト量＞ ビット, 出力サイズ=＜出力サイズ＞ ビット, シフト方向=左

シフト方向が「右」の場合

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=シフト演算 (shift), シフト量=＜シフト量＞ ビット, 出力サイズ=＜出力サイズ＞ ビット, シフト方向=右, シフト種別=＜算術シフト|論理シフト＞

13

ノード数取得

＜ファンクション名＞(＜ノード数を取得したいノード＞)

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=ノード数取得 (count)

14

ノード名取得

＜ファンクション名＞(＜ノード名を取得したいノード＞)

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=ノード名取得 (name)

15

ノード調査

＜ファンクション名＞(＜存在を確認したいノード＞)

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=ノード調査 (exist)

16

くり返し

＜ファンクション名＞(＜ループの基準となるパス＞)

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=くり返し (loop)

[図データ]ソート条件

＜無 | キー=＜キーとなるノード＞, 順序=＜昇順 | 降順＞, 言語=＜自動 | 日本語 | 英語＞, タイプ=＜テキスト | 数値＞, 優先順位=＜大文字 | 小文字＞＞

[図データ]連携パス

＜無 | ＜連携パスのパス＞＞

17

選択

＜ファンクション名＞([＜条件値＞]=>[＜出力値＞], …, [どの条件にも合致しない場合]=>[＜出力値＞])

[＜出力値＞]には次のどれかが出力されます。

ノードを出力しない

空ノード

＜出力される値＞

値を出力する

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=選択 (choose)

18

定数

＜ファンクション名＞(＜文字列:'＜値＞' | 数値: '＜値＞' | 論理値:＜真 | 偽＞| 特殊ノード:＜ノード出力なし | 空ノード＞＞)

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=定数 (const)

19

値置換え

＜ファンクション名＞(＜置換対象のノード＞)

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=値置換え (replace), 変換テーブル ID='＜変換テーブルID＞', パスプロパティ='csc.dt.valueTable.＜変換テーブルID＞', コードプロパティ='csc.dt.encodeType.＜変換テーブルID＞', 検索キー列指定=＜左列 | 右列＞, 検索失敗時の動作=＜デフォルト値を代入, 値= '＜値＞' | 変換エラー＞

20

基数変換

＜ファンクション名＞(＜基数変換の対象＞)

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=基数変換 (radix), 入力基数=＜16進数|10進数|2進数＞, 出力基数=＜16進数|10進数|2進数＞

21

カスタム

＜ファンクション名＞(＜引数の入力値＞, …)

注

引数がない場合は，丸括弧の中には何も表示されません。

引数がない場合

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=カスタム (custom), jar ファイル='＜jarファイル名＞', クラス='＜クラス名＞', メソッド='＜メソッド名＞', 戻り値の型='＜戻り値の型名＞', メソッドの説明='＜メソッドの説明＞'

引数がある場合

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=カスタム (custom), jar ファイル='＜jar ファイル名＞', クラス='＜クラス名＞', メソッド='＜メソッド名＞', 戻り値の型='＜戻り値の型名＞', 引数の型='＜引数の型名＞', メソッドの説明='＜メソッドの説明＞'

注

引数がある場合は，上記形式で表示される情報の直下に引数名と引数の説明が一覧表で表示されます。

22

XPath

＜ファンクション名＞(＜XPath式＞)

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=XPath (xpath)

3.3.2　出力前の確認事項

設計情報を出力する前の確認事項を次に示します。

(1)　利用できるWebブラウザ

出力した設計情報（HTML）を参照するためには，次のWebブラウザを利用してください。

Internet Explorer 11

(2)　リポジトリの状態

設計情報を出力する場合，HCSCコンポーネントのパッケージングでエラーが発生しない状態のリポジトリを使用することをお勧めします。データ変換定義の検証エラーによってパッケージング時にエラーが発生した場合，検証エラーとなったデータ変換定義の対応表は出力されません。

なお，データ変換定義の検証エラーが発生した場合，コンソールビューにエラーが発生したことを通知するメッセージが表示されます。また，設計情報の出力終了時に，エラーが発生したことを通知するダイアログが表示されます。

(3)　設計情報の出力先

設計情報の出力先は，ディレクトリまたはファイルが存在しない場所を指定してください。ディレクトリまたはファイルが存在する場合，ファイルが上書きされたり，不要なファイルが残ったりすることがあります。なお，指定した設計情報の出力先に，ディレクトリまたはファイルが存在する場合は，処理を続行するかを問い合わせるダイアログが表示されます。

注意事項

ユーザアクセスコントロール機能を有するOSで使用する場合

設計情報の出力先ディレクトリに管理者特権が必要なディレクトリを指定する場合は，Eclipseを管理者特権で実行してください。管理者特権が付与されていない場合，設計情報の出力中にエラーが発生します。

(4)　設計情報の出力時間

出力対象のデータが大きい場合や使用するマシンの性能によっては，設計情報の出力に時間が掛かることがあります。設計情報の出力中は，Eclipse上でほかの作業はできませんので注意してください。

(5)　設計情報の印刷

ブラウザから印刷する場合，印刷用紙のサイズが小さいと出力内容の右端が切れて印刷されることがあります。そのため，印刷前に印刷プレビュー機能で印刷内容を確認して，適切な用紙サイズおよび余白を設定することをお勧めします。

3.3.3　設計情報の出力方法

設計情報の出力方法を次に示します。

メニューから［HCSC-Definer］−［設計情報の出力］を選択します。

サービスまたはユーザ定義受付を編集中の場合

編集中のサービスまたはユーザ定義受付の保管（非公開化）を確認するダイアログが表示されます。複数のサービスまたはユーザ定義受付が編集中の場合は，複数回ダイアログが表示されます。保管する場合は［はい］ボタンをクリックします。これ以降，確認ダイアログを表示しないで，すべて保管する場合は［すべてはい］ボタンをクリックします。保管しない場合は［キャンセル］ボタンをクリックして，処理を終了します。

手順2.に進みます。

サービスまたはユーザ定義受付を編集中でない場合

設計情報の出力ウィザードが表示されます。手順3.に進みます。

［はい］ボタンまたは［すべてはい］ボタンをクリックします。

設計情報の出力ウィザード（基本情報の入力ページ）が表示されます。なお，編集中のサービスまたはユーザ定義受付が配備定義（公開）されているか配備定義されていないか（非公開）によって，次のように処理が異なります。

サービスまたはユーザ定義受付が配備定義されている場合

配備定義されているサービスまたはユーザ定義受付を配備定義されていない状態にします。そのあと，編集中のサービスまたはユーザ定義受付を保存して処理を続行します。

サービスまたはユーザ定義受付が配備定義されていない場合

編集中のサービスまたはユーザ定義受付を保存して処理を続行します。

設計情報の出力ウィザード（基本情報の入力ページ）で，出力先ディレクトリなど必要な情報を設定します。

出力先ディレクトリ

設計情報を出力するディレクトリを指定します。設計情報の出力先を指定する場合は，次の点に注意してください。

・出力先ディレクトリには，ディレクトリまたはファイルが存在しない場所を指定してください。指定したディレクトリに，同一名のディレクトリまたはファイルが存在する場合は，上書きされます。また，ビジネスプロセス数が異なる場合は，不要な画像ファイルが残ることがあります。

・パスは絶対パスで指定してください。

・文字コード「MS932」で239バイト以下のパスを指定してください。

・設計情報の出力を開始したあとに，エラーが発生して出力処理を中止した場合，中止する前までのディレクトリまたはファイルが残ることがあります。

タイトル

設計情報のタイトルとして出力する文字列を指定します。

なお，タイトルに指定する文字列として，次の文字コードが使用できます。

U+0009，U+0020-U+D7FF，U+E000-U+FFFD，U+10000-U+10FFFF

また，タブ（U+0009），半角空白（U+0020），および全角空白（U+3000）は文字の間でだけ使用できます。

作成者

設計情報の作成者として出力する文字列を指定します。

なお，作成者に指定する文字列として，次の文字コードが使用できます。

U+0009，U+0020-U+D7FF，U+E000-U+FFFD，U+10000-U+10FFFF

また，タブ（U+0009），半角空白（U+0020），および全角空白（U+3000）は文字の間でだけ使用できます。

形式

アクティビティ配置図の出力イメージの形式を指定します。PNG形式，BMP形式，JPEG形式から選択します。

最大幅

出力イメージの最大幅を指定します。指定できる範囲は250〜2500です。

出力イメージの幅サイズが指定した最大幅を超える場合は，最大幅に収まるように，幅と高さの比率を保ったまま出力イメージを縮小して表示します。

最大高さ

出力イメージの最大高さを指定します。指定できる範囲は200〜2000です。

出力イメージの高さサイズが指定した最大高さを超える場合は，最大高さに収まるように，幅と高さの比率を保ったまま出力イメージを縮小して表示します。

［次へ］ボタンをクリックします。

設計情報の出力ウィザード（サービスの選択ページ）が表示されます。

設計情報の出力ウィザード（サービスの選択ページ）で，設計情報として出力するサービスのチェックボックスにチェックします。

［終了］ボタンをクリックします。

設計情報の出力処理状況がダイアログに表示されます。

出力処理が完了すると処理結果がダイアログに表示され，出力先ディレクトリに設計情報が出力されます。

3.3.4　設計情報の出力に関する注意事項

設計情報の出力に関する注意事項を次に示します。

変数名を直接指定して情報を取得する方法でXPathを記載した場合，XPath中の変数への参照先リンクは出力されません。ブラウザの検索機能などを使用して，変数情報を参照してください。

独自定義ファイルがXML形式の場合，次の文字エンコーディングが指定されていると，設計情報出力でファイルの内容を出力できないことがあります。

ISO-10646-UCS-2

UTF-32

UTF-32BE

UTF-32LE

ISO-10646-UCS-4

3.4　差分確認用ドキュメントの出力

データ変換定義のモジュールの変更前と変更後の差分を確認するためのHTMLファイルを出力できます。

この機能を差分確認用ドキュメント出力機能と呼びます。この機能で生成したHTMLファイルを，Wordなどを用いて比較することによって，次のことをビジュアライズに確認できます。

変更前と変更後のファイルを比較して，変更個所の変更内容が正しいこと

変更個所のないファイルを比較して，その差分がないこと

注意事項

出力されたHTMLファイルを用いて差分を確認する際，使用する差分確認ツールによっては，表の体裁が崩れたり，書式の変更が差分として出力されたりすることがあります。

また，Wordなどを用いてHTMLファイルを解析して表示した結果から差分を取得するのではなく，テキストとして差分を取得した場合，HTMLの表構造に依存した内容が差分として表示されることがあります。

3.4.1　差分確認用ドキュメント出力機能の概要

差分確認用ドキュメント出力機能は，データ変換定義で必要な次のモジュールに対して，差分を確認するためのHTMLファイルを自動で出力できます。このHTMLファイルを，差分確認用ドキュメントと呼びます。

XMLスキーマファイル（拡張子：.xsd）

バイナリフォーマット定義ファイル（拡張子：.fdx）

マッピング定義ファイル（拡張子：.mdo）

差分確認用ドキュメント出力機能は，差分取得対象の入力データ，および出力ディレクトリを指定して実行します。

入力データの指定方法を次に示します。

ファイルを単体で指定する方法

ファイルを単体で指定した場合，単体指定したファイルだけが入力データとして入力されます。

ディレクトリを指定する方法

ディレクトリを指定した場合，指定したディレクトリ以下のサブディレクトリを含む全ファイルが入力データとして入力されます。

参考

差分取得対象の入力データとなるのは，データ変換定義で必要なモジュールとして示した3種類のファイルだけです。それ以外は無効なファイルとして扱われ，差分確認用ドキュメントは出力されません。

入力されたファイルはHTMLファイルに変換され，指定された出力ディレクトリに出力されます。

差分確認用ドキュメント出力機能の概要について次の図に示します。

図3‒9　入力データのファイルを単体で指定した場合

図3‒10　入力データをディレクトリで指定した場合

3.4.2　差分確認用ドキュメント出力機能の実行手順

差分確認用ドキュメント出力機能の実行手順を次に示します。

Eclipseのメニューから，［HCSC-Definer］−［差分確認用ドキュメントの出力］を選択します。

差分確認用ドキュメントの出力ウィザードが表示されます。

差分確認用ドキュメントの出力ウィザードで，入力データ，および出力ディレクトリを指定します。

［Finish］ボタンをクリックします。

差分確認用ドキュメント出力機能が実行されます。

処理が正常に終了した場合は，処理完了のメッセージが表示されます。

処理が1つでも異常終了した場合は，エラーメッセージが表示されます。メッセージの内容に従い，エラー原因を取り除いてください。

3.4.3　差分確認用ドキュメントが出力される出力ディレクトリの構成

差分確認用ドキュメントは，実行日時に依存したディレクトリを起点として，入力ディレクトリと同じサブディレクトリの位置に出力されます。

実行日時に依存したディレクトリは，指定された出力ディレクトリの直下に作成されます。

差分確認用ドキュメントを出力するディレクトリの構成を次の表に示します。

表3‒6　差分確認用ドキュメントを出力するディレクトリの構成

ディレクトリ構成

種別

説明

<ユーザが指定した出力ディレクトリ>

ディレクトリ

差分確認用ドキュメント出力機能の結果を格納するディレクトリ。

実行前に準備する必要があります。

<実行日時>※

ディレクトリ

HTMLファイルを格納するディレクトリ。

実行するごとに自動的に生成されます。

<入力ディレクトリと同じディレクトリ構造>

ディレクトリ

入力ディレクトリ以下のサブディレクトリ。

入力データをディレクトリで指定した場合だけ有効になります。

<入力時のファイル名（拡張子除く）>.html

ファイル

差分確認用ドキュメントとして出力されるHTMLファイル。

注※

実行日時は，yyyyMMddHHmmssの形式で出力されます。

・yyyy：西暦年

・MM：月（01≦MM≦12）

・dd：日（01≦dd≦31）

・HH：時（00≦HH≦23）

・mm：分（00≦mm≦59）

・ss：秒（00≦ss≦59）

3.4.4　差分確認用ドキュメント出力機能の実行例

差分確認用ドキュメント出力機能の実行例を示します。

(1)　差分確認用ドキュメントの出力例

入力データを単体で指定する場合と，入力データをディレクトリで指定する場合の入力値と出力例を次に示します。

(a)　入力データを単体で指定する場合

●入力値

入力データを単体で指定する場合の指定値の例を次の表に示します。

項目

指定値

入力ファイルパス

C:/work/mapping.mdo

出力ディレクトリパス

C:/work/output

●出力例

入力データを単体で指定した場合の出力例を次の図に示します。

上記の出力例の場合，差分確認用ドキュメントの出力先は次のとおりです。

C:/work/output/20180822141320/mapping.html

(b)　入力データをディレクトリで指定する場合

●入力値

入力データをディレクトリで指定する場合の指定値の例を次の表に示します。

項目

指定値

入力ファイルパス

C:/work/input

出力ディレクトリパス

C:/work/output

●出力例

入力データをディレクトリで指定した場合の出力例を次の図に示します。

上記の出力例の場合，各データの差分確認用ドキュメントの出力先は次のとおりです。

・入力データが「mapping.mdo」の場合

C:/work/output/20180822141950/mdo/mapping.html

・入力データが「source.xsd」の場合

C:/work/output/20180822141950/xsd/source.html

・入力データが「target.fdx」の場合

C:/work/output/20180822141950/fdx/target.html

(2)　出力ディレクトリの構成に関する注意事項

出力ディレクトリの構成に関する注意事項を次に示します。

(a)　拡張子が異なる同名ファイルのファイル名の変更について

入力ディレクトリ内の同じディレクトリに，同じファイル名で拡張子が異なるファイルが存在する場合は，2つ目以降のファイル名に連番を付与して出力します。この連番は，ファイル名が重複しないように，生成した順に1から付けられる自然数の連番です。この際，入力ファイルパスと出力ファイルパスの対応関係はHCSCTEメッセージ・ビューに出力されます。

出力例を次に示します。

(b)　外部のXMLスキーマを参照するXMLスキーマの出力について

外部のXMLスキーマを参照するXMLスキーマを指定して実行した場合

指定したXMLスキーマに対して処理を実行し，参照先のXMLスキーマの情報を含んだHTMLファイルを出力します。

外部のXMLスキーマを参照するXMLスキーマを指定して実行した例を次の図に示します。

外部のXMLスキーマを参照するXMLスキーマを含むディレクトリを指定して実行した場合

被参照スキーマについても処理を実施し，出力ディレクトリに出力します。

外部のXMLスキーマを参照するXMLスキーマを含むディレクトリを指定して実行（全XMLスキーマが入力ディレクトリ内に存在する場合）した例を次の図に示します。

外部のXMLスキーマを参照するXMLスキーマを含むディレクトリを指定して実行（被参照XMLスキーマが入力ディレクトリ外に存在する場合）した例を次の図に示します。

3.4.5　差分確認用ドキュメント出力機能の注意事項

差分確認用ドキュメント出力機能の注意事項を次に示します。

入力するファイルについて

入力データとして入力するファイルは，機能を実行する前に必ず検証して，検証済みのファイルを入力してください。検証でエラーが発生した場合，定義が不正である旨は通知されますが詳細情報は出力されません。検証でエラーが発生した際は，対象のファイルをエディタで開いて検証を実行し，詳細情報を確認してください。

出力されるHTMLファイルについて

出力されるHTMLファイルは，Wordなどの差分確認のツールを使用して，差分を確認することを目的としています。そのため，出力されたHTMLファイルをブラウザを使用して確認した場合は，リンクの設定や体裁を整えるための配置制御などは表示されません。

HTMLファイルに出力される差分情報について

差分確認用ドキュメント出力機能を使用して確認する差分は，実行環境で動作させた際に影響が出る項目を対象としています。そのため，例えばマッピング定義ファイルにおいて，何もマッピングされていないファンクション情報などは，出力されたHTMLファイルには表示されません。

差分確認時に使用するHTMLファイルについて

差分を確認する際に使用するHTMLファイルは，必ず同じバージョンのService Architectで作成されたHTMLファイルを使用してください。バージョンが異なるService Architectで作成されたHTMLファイルを用いて差分を確認した場合，意図しない差分が表示されることがあります。

3.5　Eclipseに関する注意事項

HCSCTEプロジェクト，HCSCTEリポジトリが正しく設定されている状態でも，Eclipseを起動すると，HCSCTEビューにツリービューが表示されないで，かつエラーダイアログも表示されないことがあります。対処方法を次に示します。

いったん，HCSCTEビューを閉じ，次の方法でHCSCTEビューを再度開きます。

［ウィンドウ］−［ビューの表示］−［その他］を選択する。

開いた［ビューの表示］ダイアログから，［HCSC-Definer］−［HCSCTE ビュー］を選択し，［OK］ボタンをクリックする。

手順1で解決できない場合は，Eclipseを終了し，次の手順を実施します。

<Eclipseインストールディレクトリ>¥eclipse.iniに，次の項目を追加する。

-Dequinox.statechange.timeout=<timeout>

<timeout>の部分に20000以上（単位：ミリ秒）のタイムアウト値を設定する。

Eclipseを再起動する。

4　電文フォーマットの作成

この章では，電文フォーマットの作成について説明します。

4.1　電文フォーマットとデータ変換

サービスリクエスタ，サービスアダプタ，およびサービス部品の間でやり取りされる電文とその形式（電文フォーマット），およびデータ変換の概要について説明します。

4.1.1　電文の種類

サービスリクエスタからサービスアダプタを経由して，サービス部品の実行を要求するための電文を要求電文といいます。

逆に，サービスアダプタを経由して，サービス部品の実行結果をサービスリクエスタに応答するための電文を応答電文といいます。

4.1.2　電文フォーマット

サービスリクエスタ，サービスアダプタ，およびサービス部品の間でやり取りされる電文の形式を電文フォーマットといいます。

サービスアダプタには，リクエストを受け付けるための標準的な電文フォーマットがあります。これを標準電文といいます。また，サービス部品独自の電文のフォーマットをサービス部品電文といいます。

電文フォーマットを定義したファイルを，電文フォーマット定義ファイルといいます。

電文フォーマット定義ファイルには，扱うデータによってXMLフォーマット定義ファイルとバイナリフォーマット定義ファイルの2種類があります。電文フォーマット定義ファイルの種類については，「4.2　電文フォーマットの種類」を参照してください。

4.1.3　データ変換

通常は，サービスリクエスタからサービス部品の呼び出し要求があった場合は，標準電文でサービス部品を呼び出せます。しかし，サービスリクエスタから受け付けた要求電文（電文フォーマットは標準電文）でサービス部品を呼び出せない場合，要求電文の電文フォーマットをサービス部品の電文フォーマット（サービス部品電文）に変換する必要があります。この変換をデータ変換といいます。同様に，サービス部品からの応答電文をサービスリクエスタに返せない場合も，電文フォーマットを変換して標準電文の電文フォーマットに変換する必要があります。

データ変換の定義方法については，「7.　データ変換の定義」を参照してください。

サービスアダプタを利用する場合のサービスリクエスタとサービス部品間の電文の流れを次の図に示します。

図4‒1　サービスリクエスタとサービス部品間の電文の流れ

4.2　電文フォーマットの種類

サービス部品の実行に利用する電文でXML形式のデータを扱うか，バイナリ形式（XML形式以外）のデータを扱うかによって，作成する電文フォーマットは異なります。

4.2.1　XML形式のデータを扱う場合

XML形式のデータを扱う場合，XMLフォーマット定義ファイルを作成します。

XMLフォーマット定義ファイルは，XMLスキーマファイル（拡張子：.xsd）として作成します。作成するXMLフォーマット定義ファイルの内容や作成方法は，実行するサービス部品の種類によって異なります。サービス部品ごとのXMLフォーマット定義ファイルの作成方法については，「4.3　電文フォーマット（XMLフォーマット定義ファイル）の作成方法」を参照してください。

4.2.2　バイナリ形式のデータを扱う場合

バイナリ形式（XML形式以外）のデータを扱う場合，バイナリフォーマット定義ファイルを作成します。

バイナリフォーマット定義ファイルでは，テキスト形式，バイナリ形式，およびCSV形式のデータの構造（固定長，セパレータなど）と，データの文字コード（シフトJIS，JIS漢字，Unicode，KEIS，IBM漢字，JEFなど）を定義できます。

バイナリフォーマット定義ファイルの作成方法については，「4.4　電文フォーマット（バイナリフォーマット定義ファイル）の作成方法」を参照してください。

4.3　電文フォーマット（XMLフォーマット定義ファイル）の作成方法

サービス部品の実行に利用する電文でXML形式のデータを利用する場合の，電文フォーマット（XMLフォーマット定義ファイル）の作成方法について，以降の項で説明します。

4.3.1　標準電文を作成する

標準電文のXMLフォーマット定義ファイルは，実行するサービス部品の種類に関係なく，Eclipseが提供するWST（Web Standard Tools）などを利用して作成します。

作成するXMLフォーマット定義ファイルは，「2.6.5　XMLスキーマの適用範囲」に示す条件を満たしている必要があります。条件の詳細については，「2.6.5　XMLスキーマの適用範囲」を参照してください。

サービスアダプタおよびビジネスプロセスの定義で，利用する電文フォーマットファイルを選択したときにエラー（メッセージIDがKECXで始まるエラーメッセージ）が発生した場合，XMLスキーマファイルにエラーがあります。この場合，マニュアル「アプリケーションサーバメッセージ(構築／運用／開発用)」の「11.　KECX（XML Processorが出力するメッセージ）」を参照して対処してください。

4.3.2　サービス部品電文を作成する（Webサービスの場合）

利用するサービス部品がWebサービスの場合，サービス部品電文のXMLフォーマット定義ファイルを作成する必要はありません。XMLフォーマット定義ファイルは，サービスアダプタの作成時に自動的に作成されます。

ただし，サービスアダプタを作成する前に，「2.6.1　Webサービスを利用したサービス部品の適用範囲」に示す条件を満たしているWSDLを準備する必要があります。

注意事項：SOAP通信基盤でユーザ定義の例外をthrowするWebサービスの場合

SOAPアプリケーション開発支援機能のWSDL生成機能で生成したWSDLの通信スタイルがrpc形式の場合，WSDLを修正し，対応するサービスアダプタを作成する必要があります。

生成したWSDLの通信スタイルがdocument形式の場合，WSDLを修正する必要はありません。サービスプラットフォームでfaultを使用する場合，document形式のWSDLを使用することを推奨します。

WSDLの修正手順を次に示します。

xsd:elementを定義します。

xsd:element要素は，wsdl:definitions要素のtargetNamespace属性で示されたネームスペースと同じtargetNamespace属性を持つwsdl:types要素中のxsd:schema要素内に定義してください。

wsdl:portType要素内のwsdl:operation要素中のwsdl:fault要素のmessage属性の値から対応するwsdl:message要素を取得し，内部に含まれるwsdl:part要素を確認します。

手順1.で追加したxsd:element要素にname属性を追加します。

値は手順2.で取得したwsdl:part要素のtype属性のローカル名と同じ値にします。

手順3.と同様に，type属性を追加します。

値は手順2.で取得したwsdl:part要素のtype属性と同じ値にします。

手順2.で確認したwsdl:part要素からtype属性を削除し，新たにelement属性を追加します。

ネームスペースプリフィックスは，手順1.で参照したwsdl:types要素内のxsd:schema要素を示すプリフィックスにします。また，ローカル名は手順3.で追加したname属性と同じ値にします。

WSDLを修正したあとには，Webサービスそのものを再作成する必要があります。

次に示すコマンドを実行して，修正したWSDLからWebサービス用のスケルトンを再生成してください。

WSDL2Java -s <WSDLファイル>

WSDL2Javaコマンドの詳細については，マニュアル「アプリケーションサーバ SOAPアプリケーション開発の手引」の「4.1.4　スケルトンおよびサービスデプロイ定義を生成する」を参照してください。

4.3.3　サービス部品電文を作成する（SessionBeanの場合）

利用するサービス部品がSessionBeanの場合，サービス部品電文のXMLフォーマット定義ファイルを作成する必要はありません。XMLフォーマット定義ファイルは，サービスアダプタの作成時に自動的に作成されます。

4.3.4　サービス部品電文を作成する（MDB（WS-RまたはDBキュー）の場合）

サービス部品電文のXMLフォーマット定義ファイルは，Eclipseが提供するWST（Web Standard Tools）などを利用して作成します。

作成するXMLフォーマット定義ファイルは，「2.6.5　XMLスキーマの適用範囲」に示す条件を満たしている必要があります。

4.4　電文フォーマット（バイナリフォーマット定義ファイル）の作成方法

サービス部品の実行に利用する電文でバイナリ形式（XML形式以外）のデータを利用する場合，バイナリフォーマット定義ファイルを作成します。

バイナリフォーマット定義ファイルで使用するデータ型と文字コードの種類については，「4.4.1　バイナリフォーマット定義ファイルのデータ型と文字コードの種類」を参照してください。

バイナリフォーマット定義ファイルの作成の流れを次の図に示します。

図4‒2　バイナリフォーマット定義ファイルの作成の流れ

（1）バイナリフォーマット定義ファイルの新規作成

ウィザードを利用してバイナリフォーマット定義ファイルを新規作成します。

バイナリフォーマット定義ファイルの新規作成の方法については，「4.4.3　バイナリフォーマット定義ファイルを新規作成する」を参照してください。

（2）要素の定義

新規作成したバイナリフォーマット定義ファイルに要素を定義します。要素の定義の方法は，利用するバイナリデータがCSV以外の形式の場合と，CSV形式の場合とで異なります。

要素の定義方法については，「4.4.4　要素を定義する（CSV以外の形式の場合）」または「4.4.5　要素を定義する（CSV形式の場合）」を参照してください。

（3）バイナリフォーマット定義ファイルの検証

作成したバイナリフォーマット定義ファイルの整合性を検証します。バイナリフォーマット定義ファイルの要素の定義中や定義終了後など，任意のタイミングで検証できます。

バイナリフォーマット定義ファイルの検証方法については，「4.4.7　バイナリフォーマット定義ファイルを検証する」を参照してください。

（4）バイナリフォーマット定義ファイルの保存

要素を定義したバイナリフォーマット定義ファイルを保存します。バイナリフォーマット定義ファイルは，サービスアダプタやビジネスプロセスと異なり，リポジトリに保存されません。定義したバイナリフォーマット定義ファイルの保存には，Eclipseのパッケージ・エクスプローラーを利用してください。

バイナリフォーマット定義ファイルを保存するときには，自動的に検証が行われます（この場合，検証結果はコンソールビューに表示されません）。

（5）バイナリフォーマット定義ファイルの編集

すでに作成したバイナリフォーマット定義ファイルは，必要に応じて，定義内容を変更できます。バイナリフォーマット定義ファイルの編集方法については，「4.4.6　バイナリフォーマット定義ファイルを編集する」を参照してください。

（6）バイナリフォーマット定義ファイルの削除

不要になったバイナリフォーマット定義ファイルは，必要に応じて削除できます。バイナリフォーマット定義ファイルの削除には，Eclipseのパッケージ・エクスプローラーを利用してください。

4.4.1　バイナリフォーマット定義ファイルのデータ型と文字コードの種類

バイナリフォーマット定義エディタでは，次に示すデータ型を使用してフォーマットを定義できます。

数値

文字列

バイト列

ビット列

日付時刻

各データ型は，データ変換機能によって，バイナリ型からXML型（DOM），またはXML型（DOM）からバイナリ型へ変換されます。このバイナリ型と中間形式との型変換処理をバイナリパース処理と呼びます。データ変換機能の変換処理については，マニュアル「サービスプラットフォーム解説」の「付録B　データ変換機能の処理概要」を参照してください。

各データで扱う文字コードの種類については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.1　フォーマットダイアログ」を参照してください。

バイナリデータ内で文字コードが混在する場合の対応については，「付録P　バイナリデータ内に文字コードが混在する場合の対応」を参照してください。

次に各データ型の内容について説明します。

(1)　数値

数値型には，数値属性によって文字列型数値とバイト列型数値に分けられます。それぞれの数値型に属する数値属性を次に示します。

●文字列型数値

整数

実数

固定小数部数値

バイナリ型からXML型（DOM）への変換仕様を説明します。

文字列型数値は，先頭埋め字（右寄せの場合），末尾埋め字（左寄せの場合），先頭0，小数点以下の末尾0を除く有効桁と符号を，XMLスキーマdecimal型に変換する。

実数の場合，整数部が存在しない数値（先頭が小数点）は整数部に0を設定して変換する。また，小数点が存在するが小数部が存在しない場合（小数部がすべて0の場合も含む）は，小数点を切り捨てる。

サイズノード指定によって0バイトとなるデータは変換できない。

埋め字（スペース）だけで埋められたデータは変換できない。

XML型（DOM）からバイナリ型への変換仕様を説明します。

数値前後の空白（半角スペース，タブ，および改行）を除いたデータを変換対象とする。

数値の前の0は常に削除する。

不要文字は数値の前の0を表す。

実数は，小数部の桁数が小数部桁数の設定値より小さい場合，小数部の下位桁を0で埋める。

固定小数部数値は，有効桁が小数部桁数の設定値より小さい場合，有効桁の右側を0で埋める。

有効桁が全体桁数の設定値より小さい場合，有効桁の左側を0で埋める。

全体桁数の指定が有効になるのは，不要文字を削除しない設定の場合だけである。

サイズが0のデータ（空ノードや空白だけのデータ）は，0として扱う。

サイズが固定長かつ変換後のデータ長が指定されたサイズに満たない場合，左右寄せの指定によって末尾または先頭を埋め字で埋める。

図4‒3　全体桁，サイズ，埋め字の関係（右寄せの例）

図4‒4　全体桁，サイズ，埋め字の関係（左寄せの例）

文字列型数値の符号は省略できます。符号の出現位置は数字列の前です。

●バイト列型数値

ゾーン形式数値

パック形式数値

符号付2進整数

符号無2進整数

バイナリ型からXML型（DOM）への変換仕様を説明します。

ゾーン形式またはパック形式数値は，先頭0，小数点以下の末尾0を除く有効桁と符号をXMLスキーマdecimal形式に変換する。

ゾーン形式またはパック形式数値に小数桁が指定され，整数部が無い場合は”0.”を補う。

サイズノード指定により0バイトとなるデータは変換できない。

符号付2進数または符号無2進整数は，XMLスキーマinteger形式に変換する。

XML型（DOM）からバイナリ型への変換仕様を説明します。

数値前後の空白（半角スペース，タブ，改行）を除いたデータを変換対象とする。

サイズが0のデータ（空ノードや空白だけのデータ）は，0として扱う。

ゾーン形式またはパック形式数値は，先頭0を削除した有効桁を右寄せで埋める。

ゾーン形式またはパック形式数値に小数部桁数が指定されている場合，整数部の”0.”は変換しない。また，小数部が指定された小数部桁数に満たない場合は右側を0で埋める。

ゾーン形式またはパック形式数値のサイズが固定長かつ，変換後のデータ長が指定されたサイズに満たない場合（左側が空いた場合）は0で埋める。

どの数値属性もデータ変換では10進数として扱います。扱える10進数としての最大桁（整数部と小数部の桁数の合計）は，整数部先頭の0，小数部末尾の0，符号，小数点を削除し，有効桁だけの状態で34桁です。

それぞれの数値属性について説明します。

(a)　整数

「数字」および「符号」で構成される数値属性です。この数値属性は，内部的にBigIntegerクラスで処理されます。

整数は最大34桁で小数部を持ちません。

整数の例を次に示します。

（例1）

1234567890

（例2）

-1234567890

(b)　実数

「数字」，「符号」および「小数点」から構成される一般的な形式の数値属性です。この数値属性は内部的にBigDecimalクラスで処理されます。

実数は最大34桁で小数部を持ちます。ただし，入力データ中に数字がなく，小数点だけの場合はエラーになります。

実数の例を次に示します。

（例1）

1234567890

（例2）

-123.456

(c)　固定小数部数値

「符号」および「数字」から構成され，小数部の桁を指定すると小数点が暗黙的に設定される数値属性です。この数値属性は内部的にBigDecimalクラスで処理されます。

固定小数部数値は最大34桁で，小数部は最大33桁です。

小数部を4桁に指定した場合の固定小数部数値の例を示します。

（例1）「1234567890」の場合

123456.789

（1234567890 → 123456.7890 → 123456.789）

（例2）「+123」の場合

0.0123

（+123 → +0.0123 → 0.0123）

（例3）「-1230000」の場合

-123

（-1230000 → -123.0000 → -123）

(d)　ゾーン形式数値

ゾーン形式の数値属性です。小数部の桁を指定すると小数点が暗黙的に設定されます。この数値属性は内部的にBigDecimalクラスで処理されます。

ゾーン形式数値は最大34桁で，符号は項目の最終バイトのゾーン部で表します。

文字コードがJIS8の場合，正符号は0x3，負符号は0x7で表します。

文字コードがEBCDIKの場合，正符号は0xCまたは0xF，負符号は0xDで表します。

符号の正負は変更できます。

最終バイト以外のゾーン部は各コードの正符号で表し，数値は各バイトの下位4ビットで表します（0x0〜0x9）。

文字コードがJIS8の場合のゾーン形式数値の例を示します。

（例1）「0x31323334」（小数部の指定なし）の場合

1234

（例2）「0x31323334」（小数部を2桁に指定）の場合

12.34

（例3）「0x31323374」（小数部の指定なし）の場合

-1234

(e)　パック形式数値

パック形式の数値属性です。小数部の桁を指定すると小数点が暗黙的に設定されます。この数値属性は内部的にBigDecimalクラスで処理されます。

パック形式数値は最大34桁で，桁数が偶数の場合，最上位バイトの上4ビットは0にしなければなりません。

符号は項目データの最終バイトの下位4ビットで表します。正符号は0xCまたは0xF，負符号は0xDで表し，数値は4ビットで表します（0x0〜0x9）。符号の正負は変更できます。なお，データ変換は正符号として0xCを出力します。

文字コードがJIS8の場合のパック形式数値の例を示します。

（例1）「0x01234F」（小数部の指定なし）の場合

1234

（例2）「0x01234F」（小数部を2桁に指定）の場合

12.34

（例3）「0x01234D」（小数部の指定なし）の場合

-1234

(f)　符号付2進整数

1〜8バイトまでの符号付きの2進数で構成される数値属性です。この数値属性は内部的にBigIntegerクラスで処理されます。

エンディアンはフォーマットの情報に従います。

ビッグエンディアンの場合の符号付2進整数の例を示します。

（例1）「256」の場合

0x0100

（例2）「-257」の場合

0xFEFF

(g)　符号無2進整数

1〜8バイトまでの符号なしの2進数で構成される数値属性です。この数値属性は内部的にBigIntegerクラスで処理されます。

エンディアンはフォーマットの情報に従います。

ビッグエンディアンの場合の符号無2進整数の例を示します。

（例1）「256」の場合

0x0100

（例2）「65279」の場合

0xFEFF

(2)　文字列

バイナリ型からXML型（DOM）への変換仕様を説明します。

指定されたサイズの文字列を，XMLスキーマstring型として文字列に変換する。

埋め字にスペースが指定されていて，かつ不要文字を削除しない設定の場合，スペースの付いた入力文字列が抽出される。

埋め字にスペースが指定されていて，かつ不要文字を削除する設定の場合，左右寄せの反対側のスペースを削除する。

埋め字に空文字（0x00）が指定されている場合，次の仕様で変換する。

空文字（0x00）までをデータとする設定の場合，文字列の先頭から空文字の直前の文字までをユーザデータとして，XMLの文字列に変換する。

空文字（0x00）までをデータとしない設定で，かつ不要文字を削除する設定の場合，左右寄せの反対側の空文字を削除する。

空文字（0x00）までをデータとしない設定で，かつ不要文字を削除しない設定の場合，空文字の付いた入力文字列が抽出される。

XMLで使用できない文字（使用不可文字）を代替文字で置き換えるように設定した場合，XML上の使用不可文字を通常の文字として扱う。

サイズノード指定によって0バイトとなるデータは変換できない。

XML型（DOM）からバイナリ型への変換仕様を説明します。

XMLデータを指定された文字コードで変換する。

サイズが0のデータ（空ノード）は，空文字列として扱う。

固定長の場合，終端の連続する半角スペースを除去して変換する。変換後のデータ長が指定されたサイズに満たない場合は，埋め字で埋める。

埋め字に空文字（0x00）が指定されて，かつ空文字（0x00）までをデータとする設定の場合，入力文字列の末尾を空文字で埋める。

不要文字を削除する設定の場合，入力文字列の末尾の半角スペースを削除する。

不要文字を削除しない設定の場合，入力文字列から半角スペースや空文字を削除しない。

(3)　バイト列

バイト列型は，プラットフォーム間でビットパターンが保存されるバイト列そのものです。バイト列をバイナリパース処理すると，XMLスキーマのhexBinary型またはbase64Binary型に変換されます。

hexBinary型では，8ビット（1バイト）のバイナリデータの場合，16進数2桁の文字に変換します。例えば，300バイトの元データをhexBinary型で表現するには，300バイト×2文字（600文字）が必要になります。

base64Binary型では，6ビット（6/8バイト）のバイナリデータの場合，Base64エンコードされた1桁の文字に変換します。例えば，300バイトの元データをbase64Binary型で表現するには，300×8/6文字（400文字）が必要になります。

バイト列をバイナリパース処理する場合，サイズノード指定によって0バイトとなるデータは変換できません。また，XML型（DOM）をバイナリパース処理する場合，前後の空白（半角スペース，タブ，および改行）を除いたデータが対象となります。サイズが0のデータ（空ノードや空白だけのデータ）は，0x00として扱います。

(4)　ビット列

ビット列とは，2進数で表されるビットが並んだものです。ビット列型とは，2進数のデータを1桁単位で扱うことのできるデータ型です。ビット列型はビッグエンディアンで処理されます。

図4‒5　ビット列およびビット列型のイメージ

バイナリ型からXML型（DOM）には，次のとおり変換します。

指定されたビットサイズ分，入力バイナリの先頭から読み，8ビット単位でXMLスキーマのhexBinary形式に変換します。

すべての要素の読み込みが完了したあとに1バイト未満のデータが残っていた場合，残ったデータを桁合わせビットと見なし，切り捨てます。1バイト以上のデータが残っていた場合はエラーになります。

サイズノード指定によって0バイトとなるデータは変換できません。

XML型（DOM）からバイナリ型には，次のとおり変換します。

前後の空白（半角スペース，タブ，および改行）を除いたデータが変換対象となります。

hexBinary形式のデータを下位ビットから指定ビットサイズ分をバイナリデータに変換します。

XMLデータが変換先ビット数より大きい場合，変換先ビット数から上位ビットを切り捨て，エラーにしません。

XMLデータが変換先ビット数より小さい場合，変換先ビット数までのビットを0で補完します。

指定されたビットサイズ分のXMLデータが16進文字列でない場合はエラーになります。

サイズが0のデータ（空ノードや空白だけのデータ）は，0x00として扱います。

(5)　日付時刻

日付時刻型は，年，月，日，時，分，秒のパートの組み合わせで構成する型です。個々のパートは数値を指定でき，秒を表すパートは小数部を持つことができます。

日付時刻型をXML型（DOM）からバイナリ型の固定長要素に変換する場合，入力XMLの変換後のサイズが固定長要素のサイズより小さいときに，要素データを左右どちら側に寄せて表現するか（左右寄せ）を指定できます。

日付時刻型をXML型（DOM）からバイナリ型の固定長要素に変換する場合，前後の空白（半角スペース，タブ，および改行）を除いたデータが変換対象となります。入力XMLの変換後のサイズが固定長要素のサイズより小さいときに，要素データを左右どちら側に寄せて表現するか（左右寄せ）を指定できます。

サイズが0のデータ（空ノードや空白だけのデータ）の場合，形式ごとにデータの扱いが異なります。

サイズが0のデータ（空ノードや空白だけのデータ）の場合の日付時刻の例を示します。

（例1）「YYMMDD」形式の場合

000101

（例2）「CCYYMMDD」形式の場合

20000101

（例3）「hhmmss」形式の場合

000000

（例4）「YYMMDDhhmmss」形式の場合

000101000000

（例5）「CCYYMMDDhhmmss」形式の場合

20000101000000

日付時刻型を指定する場合，次の制限事項があります。

2バイト文字コードは使用できません。

小数点として認識する文字は「.」だけです。

日付時刻型のパートを次の表に示します。

表4‒1　日付時刻型のパート

パート

意味

指定する桁数

CCYY

西暦年（0〜9999）

1〜4桁

YY

年（西暦年下2桁）

最大2桁

MM

月（1〜12）

最大2桁

DD

日（1〜31）

最大2桁

hh

時（0〜23）

最大2桁

mm

分（0〜59）

最大2桁

ss

秒（0〜59，小数部可）

整数部最大2桁，小数部最大3桁

パートの組み合わせによって，日付時刻型は3つのデータ型（日付型，時刻型，および日付時刻型）を表現することができます。

データ型とパートの組み合わせを次の表に示します。

表4‒2　データ型とパートの組み合わせ

データ型

組み合わせ

意味

日付型

CCYYMMDD

西暦年/月/日

YYMMDD※

西暦年下2桁/月/日

時刻型

hhmmss

時/分/秒

日付時刻型

CCYYMMDDhhmmss

西暦年/月/日/時/分/秒

YYMMDDhhmmss

西暦年下2桁/月/日/時/分/秒

注※

日付型の「YYMMDD」形式の場合，指定できる範囲は西暦年換算で1951年〜2050年になります。

日付型，時刻型，および日付時刻型をXML変換すると，それぞれ次のように変換されます。

日付型は，XMLスキーマのdate型に変換されます。

時刻型は，XMLスキーマのtime型に変換されます。

日付時刻型は，XMLスキーマのdateTime型に変換されます。

日付時刻型の例を次に示します。

（例1）「2001年1月24日」の場合

20010124

（例2）「1999年12月31日1時30分59秒」の場合

991231013059

4.4.2　文字コード変換の種類

サービスプラットフォームの文字コード変換は，Code Converterを利用しています。このCode Converterの機能を利用すると，未定義コード検出時の動作を選択できます。

また，単体版のCode Converterを導入することで，ユーザマッピングテーブルを作成し，コード変換テーブルの変更ができます。これによって，KEISやJEFといったホスト系文字コードを扱うこともできます。

コード変換処理で，Code Converterの機能を利用しない場合は，Java提供のエンコーダー・デコーダーを使用することもできます。これによって，コード変換処理の性能が向上することがあります。

4.4.3　バイナリフォーマット定義ファイルを新規作成する

バイナリフォーマット定義ファイルを新規作成する方法を次に示します。

なお，バイナリフォーマット定義ファイルを作成する前には，プロジェクトを作成しておく必要があります。

Eclipseのメニューから，［ファイル］−［新規］−［その他］を選択します。

ウィザードを選択するダイアログが表示されます。

［HCSCTE フォーマット定義］の［バイナリフォーマット定義ファイル］を選択して，［次へ］ボタンをクリックします。

［新規バイナリフォーマット定義ファイル］ウィザードが表示されます。

［親フォルダーを入力または選択］で，バイナリフォーマット定義ファイルを保存するフォルダを入力または選択します。

保存するバイナリフォーマット定義ファイルのフォーマット名を［フォーマット名］に指定します。

フォーマット名を指定すると，指定したフォーマット名に拡張子「.fdx」を付けた名称が［ファイル名］に自動設定されます。

利用するバイナリデータがCSV形式の場合，［CSV形式］チェックボックスをチェックします。

なお，CSV形式のデータとして扱えるのは，次の区切り文字を使用しているデータです。

中間区切り文字：コンマ（,）

終了文字：改行

要素の値に中間区切り文字と同じ文字を含む場合は，その要素全体をダブルクォーテーション（"）で囲みます。なお，要素内でダブルクォーテーションを値として使用する場合，ダブルクォーテーションを2つ続けてエスケープしてください。

なお，開始文字を利用している場合は，CSV形式のデータとして扱えないので注意してください。

［終了］ボタンをクリックします。

新しいバイナリフォーマット定義ファイルが作成され，バイナリフォーマット定義画面が表示されます。バイナリフォーマット定義画面で，続けて要素を定義できます。

注意事項

バイナリフォーマット定義ファイルは，サービスアダプタやビジネスプロセスと異なり，リポジトリに保存されません。定義したバイナリフォーマット定義ファイルの保存や削除などのファイル管理は，Eclipseのパッケージ・エクスプローラーを利用してください。

4.4.4　要素を定義する（CSV以外の形式の場合）

バイナリフォーマット定義ファイルの内容はバイナリフォーマット定義画面で定義します。バイナリフォーマット定義画面は，Eclipseのパッケージ・エクスプローラーに表示されるバイナリフォーマット定義ファイルをダブルクリックすると表示されます。

バイナリフォーマット定義画面については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.1　バイナリフォーマット定義画面」を参照してください。

参考

バイナリフォーマット定義画面では，複数のバイナリフォーマット定義ファイルを開いて編集できます。ただし，複数のバイナリフォーマット定義ファイルの間で，定義情報をコピーして貼り付けることはできません。

バイナリフォーマット定義画面では，要素の定義として次の作業を行います。

フォーマット情報の設定

グローバル定義の単純内容要素の設定

複合内容要素の設定

構成要素の設定

構成要素の選択条件の設定

ルート要素の設定

セパレータの設定

定義の方法を次に示します。

(1)　フォーマット情報を設定する

バイナリフォーマット定義ファイルのフォーマット情報として，バイナリデータで使用されている文字コードや，バイナリデータに含まれる2進整数のエンディアンを設定します。

フォーマット情報の設定方法を次に示します。

バイナリフォーマット定義エディタに表示されているフォーマット名を選択して右クリックし，［設定］を選択します。

［フォーマット］ダイアログが表示されます。

［フォーマット］ダイアログに必要な情報を入力します。

［フォーマット］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.1　フォーマットダイアログ」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

［フォーマット］ダイアログに入力した情報が設定されます。

(2)　グローバル定義の単純内容要素を設定する

単純内容要素とは，使用するバイナリデータの形式をXMLスキーマで表現したときに，単純型の要素（xsd:simpleType要素）であり，かつグローバル定義の要素として表現できるものです。バイナリフォーマット定義ファイルをデータ変換定義画面で表示した場合，単純内容要素は，単純内容のノードとして表示されます。

単純内容要素の設定では，要素のデータ種別やサイズを設定します。

単純内容要素の設定方法を次に示します。

バイナリフォーマット定義エディタに表示されているフォーマット名を選択して右クリックし，［単純内容要素の追加］を選択します。

［単純内容要素］ダイアログが表示されます。

［単純内容要素］ダイアログに必要な情報を入力します。

［単純内容要素］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.2　単純内容要素ダイアログ」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

［単純内容要素］ダイアログに入力した情報で単純内容要素が設定されます。また，設定された単純内容要素がバイナリフォーマット定義エディタに表示されます。

(3)　複合内容要素を設定する

複合内容要素とは，使用するバイナリデータの形式をXMLスキーマで表現したときに，複合型の要素（xsd:complexType要素）であり，かつグローバル定義の要素として表現できるものです。バイナリフォーマット定義ファイルをデータ変換定義画面で表示した場合，複合内容のノードとして表示されます。

複合内容要素の設定では，複合内容要素を構成する要素の構成区分などを設定します。構成区分には，複合内容要素を構成する要素が逐次構成（xsd:sequence要素）か，選択構成（xsd:choice要素）かを設定します。

複合内容要素の設定方法を次に示します。

バイナリフォーマット定義エディタに表示されているフォーマット名を選択して右クリックし，［複合内容要素の追加］を選択します。

［複合内容要素］ダイアログが表示されます。

［複合内容要素］ダイアログに必要な情報を入力します。

［複合内容要素］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.3　複合内容要素ダイアログ」を参照してください。

構成区分として［選択構成］を選択した場合

構成区分として［選択構成］を選択した場合，次のどちらかの方法で構成要素に選択条件を設定する必要があります。

・［選択条件ノード］を指定し，選択条件の判定値を含むノードを選択する

・［構成要素の開始セパレータ］を指定する

選択条件を設定する方法については，「(5)　構成要素の選択条件を設定する」を参照してください。

なお，構成要素に選択条件を設定する前に，複合内容要素を構成する要素を設定する必要があります。必ず次の手順3.を行ってから，「(4)　構成要素を設定する」に示す手順に従って構成要素を設定し，そのあとで選択条件を設定してください。

複合内容要素の構成要素である単純内容要素がセパレータデータの場合

複合内容要素の構成要素である単純内容要素が，要素ごとに区切り文字（セパレータ）で区切られたデータ（セパレータデータ）の場合，複合内容要素にセパレータを設定します。

セパレータの設定方法については，「(7)　セパレータを設定する」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

［複合内容要素］ダイアログに入力した情報で複合内容要素が設定されます。また，設定された複合内容要素がバイナリフォーマット定義エディタに表示されます。

参考

バイナリフォーマット定義ファイルの要素の定義時に，最初に設定した複合内容要素は，ルート要素になります。ルート要素を変更する場合には，「(6)　ルート要素を設定する」を参照してください。

(4)　構成要素を設定する

構成要素とは，複合内容要素を構成する要素です。構成要素を設定する方法には次の2つの方法があります。

グローバル定義の要素を構成要素に設定する

ローカル定義の単純内容要素を設定する

それぞれの方法での構成要素の設定について次に示します。

(a)　グローバル定義の要素を構成要素に設定する

すでに設定されているグローバルな要素（単純内容要素および複合内容要素）を，複合内容要素の構成要素に設定します。

設定方法を次に示します。

バイナリフォーマット定義エディタに表示されている複合内容要素を選択して右クリックし，［構成要素の追加］を選択します。

［要素選択］ダイアログが表示されます。［要素選択］ダイアログには，複合内容要素の構成要素として選択できるグローバル定義の要素がすべて表示されます。

［要素選択］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.7　要素選択ダイアログ」を参照してください。

［要素選択］ダイアログの要素一覧で構成要素として設定する要素を選択します。

［OK］ボタンをクリックします。

複合要素内に構成要素が追加されて［要素選択］ダイアログが閉じます。

追加された構成要素を右クリックして，［設定］を選択します。

［構成要素］ダイアログが表示されます。

［構成要素］ダイアログに必要な情報を入力します。

［構成要素］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.4　構成要素ダイアログ」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

［構成要素］ダイアログに入力した情報で，グローバル定義の要素が複合内容要素の構成要素として設定されます。設定した構成要素は，バイナリフォーマット定義エディタ上の複合内容要素の下位要素として表示されます。

(b)　ローカル定義の単純内容要素を構成要素として設定する

ローカル定義の単純内容要素を複合内容要素の構成要素として設定します。

設定方法を次に示します。

バイナリフォーマット定義エディタに表示されている複合内容要素を選択して右クリックし，［ローカル単純内容要素の追加］を選択します。

［単純内容要素］ダイアログが表示されます。

［単純内容要素］タブを選択し，必要な情報を入力します。

［単純内容要素］ダイアログの［単純内容要素］タブの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.2　単純内容要素ダイアログ」を参照してください。

［構成要素］タブを選択し，必要な情報を入力します。

［構成要素］タブでは，構成要素の出現回数およびサイズを設定します。

［単純内容要素］ダイアログの［単純内容要素］タブの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.2　単純内容要素ダイアログ」を参照してください。

なお，出現回数およびサイズは，ほかの要素に依存させることができます。この場合，［ノード選択］ボタンをクリックして表示される［ノード選択］ダイアログで，依存させるノードを選択できます。

［ノード選択］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.6　ノード選択ダイアログ（バイナリフォーマット定義）」を参照してください。

［ノード選択］ダイアログで［OK］ボタンをクリックすると，設定した値が［単純内容要素］ダイアログの［構成要素］タブに反映されます。

［OK］ボタンをクリックします。

［単純内容要素］ダイアログに入力した情報で，ローカル定義の単純内容要素が複合内容要素の構成要素として設定されます。設定した構成要素は，バイナリフォーマット定義エディタ上の複合内容要素の下位要素として表示されます。

(5)　構成要素の選択条件を設定する

複合内容要素を設定する際，構成区分として［選択構成］を選択した場合，構成要素に選択条件を設定する必要があります。選択条件を設定すると，複合内容要素に含まれる複数の構成要素のうち，どの要素を利用するかを別の要素の値から判定できます。

選択条件を設定する方法には，次の2つの方法があります。

［選択条件ノード］を選択して，選択条件を設定する

選択条件ノードで選択したノードに設定した条件値から，利用する構成要素を決定します。

［構成要素の開始セパレータ］を選択して，選択条件を設定する

構成要素に設定した開始セパレータから，利用する構成要素を決定します。

それぞれの方法での選択条件の設定について次に示します。

(a)　選択条件ノードを選択して選択条件を設定する

選択条件ノードを選択して選択条件を設定する方法を次に示します。

選択条件を設定する構成要素を含む複合内容要素をバイナリフォーマット定義エディタ上で選択して右クリックし，［設定］を選択します。

［複合内容要素］ダイアログが表示されます。

［構成区分］で［選択構成］を選択します。

［選択種別］で［選択条件ノード］を選択し，［ノード選択］ボタンをクリックします。

［ノード選択］ダイアログが表示されます。［ノード選択］ダイアログでは，選択条件ノードを選択します。

［ノード選択］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.6　ノード選択ダイアログ（バイナリフォーマット定義）」を参照してください。

［ノード選択］ダイアログで［OK］ボタンをクリックすると，設定した値が［複合内容要素］ダイアログの［選択条件ノード］に反映されます。

［構成要素一覧］から条件を設定する要素を選択し，［条件値設定］ボタンをクリックします。

［条件値設定］ダイアログが表示されます。1つの要素に対して1つの選択条件値を指定する場合は［単一条件指定］を，1つの要素に対して複数の選択条件値を指定する場合は［複数条件指定］を選択して条件値を入力します。

［条件値設定］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.5　条件値設定ダイアログ」を参照してください。

［条件値設定］ダイアログで［OK］ボタンをクリックすると，設定した値が［複合内容要素］ダイアログの［選択条件値］に反映されます。選択条件値が重複している場合は，先に定義されている要素が優先されます。ほかの構成要素にも選択条件を設定する場合，手順3.と手順4.を繰り返します。

なお，選択条件が設定されていない構成要素は，ほかの構成要素に設定されているどの選択条件にも当てはまらない場合に出現する構成要素になります。このような構成要素は，構成要素の中で1つだけ設定できます。

［OK］ボタンをクリックします。

［複合内容要素］ダイアログに入力した情報で，選択条件が設定されます。

(b)　構成要素の開始セパレータを選択して選択条件を設定する

構成要素の開始セパレータを選択して選択条件を設定する方法を次に示します。

選択条件を設定する構成要素を含む複合内容要素をバイナリフォーマット定義エディタ上で選択して右クリックし，［設定］を選択します。

［複合内容要素］ダイアログが表示されます。

［構成区分］で［選択構成］を選択します。

［選択種別］で［構成要素の開始セパレータ］を選択します。

［構成要素一覧］に，構成要素および構成要素に設定した開始セパレータが表示されます。

［OK］ボタンをクリックします。

［複合内容要素］ダイアログに入力した情報で，選択条件が設定されます。なお，構成要素（複合内容要素）に開始セパレータを設定していない場合は，バイナリフォーマット定義ファイル検証時にエラーになります。

(6)　ルート要素を設定する

使用するバイナリデータをXMLスキーマで表現したときに，ルート要素として扱う複合内容要素を設定します。

バイナリフォーマット定義ファイルの要素の定義時には，最初に設定した複合内容要素がルート要素になっています。ほかの複合内容要素をルート要素にするには，バイナリフォーマット定義エディタに表示されている複合内容要素を選択して右クリックし，［ルート要素に設定］を選択します。

［ルート要素に設定］を選択すると，バイナリフォーマット定義エディタ上で選択した複合内容要素がルート要素になります。バイナリフォーマット定義エディタ上では，ルート要素として扱う複合内容要素にルート要素のアイコンが表示されます。

なお，ある複合内容要素がすでにルート要素として設定されている場合，ほかの複合内容要素をルート要素として設定すると，ルート要素が変更されます。アウトラインビューの表示も，新しいルート要素からの表示に切り替わります。

(7)　セパレータを設定する

複合内容要素の構成要素として設定されている単純内容要素が，要素ごとに区切り文字（セパレータ）で区切られたデータ（セパレータデータ）の場合，複合内容要素にセパレータを設定します。

セパレータを設定する方法を次に示します。

複合内容要素を選択して右クリックし，［設定］を選択します。

［複合内容要素］ダイアログが表示されます。

［セパレータ］タブを選択します。

［複合内容要素］ダイアログの［セパレータ］タブの内容が表示されます。

使用するセパレータ形式をドロップダウンリストから選択します。

なお，セパレータ形式にCSVを選択した場合，開始セパレータおよび中間区切りセパレータは自動で設定されます。

使用するセパレータの［使用する］チェックボックスをチェックし，［選択］ボタンをクリックします。

［セパレータ選択］ダイアログが表示されます。［セパレータ選択］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.8　セパレータ選択ダイアログ」を参照してください。

使用するセパレータを一覧から選択し，［OK］ボタンをクリックします。

［複合内容要素］ダイアログのセパレータタブに選択したセパレータの情報が表示されます。

なお，［セパレータ選択］ダイアログに，使用するセパレータがない場合，［セパレータ選択］ダイアログの［追加］ボタンをクリックします。表示される［セパレータ追加/変更］ダイアログでセパレータを追加/変更できます。

［セパレータ追加/変更］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.9　セパレータ追加/変更ダイアログ」を参照してください。

必要に応じて，手順3.と手順4.を繰り返します。

［OK］ボタンをクリックします。

［複合内容要素］ダイアログの［セパレータ］タブに入力した情報で，セパレータが設定されます。

4.4.5　要素を定義する（CSV形式の場合）

CSV形式の場合，バイナリフォーマット定義ファイルの内容は，バイナリフォーマット定義画面で定義します。バイナリフォーマット定義画面は，Eclipseのパッケージ・エクスプローラーに表示されるバイナリフォーマット定義ファイルをダブルクリックすると表示されます。

バイナリフォーマット定義画面については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.1　バイナリフォーマット定義画面」を参照してください。

参考

バイナリフォーマット定義画面では，複数のバイナリフォーマット定義ファイルを開いて編集できます。ただし，複数のバイナリフォーマット定義ファイルの間で，定義情報をコピーして貼り付けることはできません。

CSV形式の場合，バイナリフォーマット定義ファイルを新規作成して，バイナリフォーマット定義画面を表示すると，ルート要素，ヘッダ要素，およびレコード要素が配置された状態で表示されます。

図4‒6　CSV形式のデータを利用する場合のバイナリフォーマット定義画面の初期表示

ルート要素，ヘッダ要素，およびレコード要素はすべて複合内容要素です。ヘッダ要素およびレコード要素はルート要素の構成要素として設定されています。ヘッダ要素およびレコード要素には，ローカル定義の単純内容要素を構成要素として設定します。

バイナリフォーマット定義画面では次の作業を行います。

フォーマット情報の設定

ヘッダ要素およびレコード要素の出現回数の設定

ヘッダ要素およびレコード要素の構成要素の設定

ルート要素の設定

ポイント

CSV形式のデータを利用する場合，バイナリフォーマット定義画面に初期表示されるルート要素，ヘッダ要素，およびレコード要素の構成は，変更できません。

定義の方法を次に示します。

(1)　フォーマット情報を設定する

バイナリフォーマット定義ファイルのフォーマット情報として，バイナリデータで使用されている文字コードや改行を指定します。

設定の方法は，CSV以外の形式のバイナリデータを利用する場合と同じです。フォーマット情報の設定方法については，「4.4.4(1)　フォーマット情報を設定する」を参照してください。

(2)　ヘッダ要素およびレコード要素の出現回数を設定する

ヘッダ要素およびレコード要素の出現回数の設定方法を次に示します。

ルート要素の構成要素として表示されているヘッダ要素またはレコード要素を選択して右クリックし，［設定］を選択します。

［構成要素］ダイアログが表示されます。

［構成要素］ダイアログで出現回数を入力します。

なお，ヘッダ要素の出現回数は，CSVデータにヘッダがない場合は「0」を，ヘッダがある場合は「1」を設定します。

［構成要素］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.4　構成要素ダイアログ」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

［構成要素］ダイアログに入力した出現回数が設定されます。

(3)　ヘッダ要素およびレコード要素の構成要素を設定する

バイナリフォーマット定義エディタに，ルート要素の構成要素として表示されているヘッダ要素およびレコード要素の構成要素の設定方法を次に示します。

ルート要素の構成要素として表示されているヘッダ要素またはレコード要素を選択して右クリックし，［ローカル単純内容要素の追加］を選択します。

［単純内容要素］ダイアログが表示されます。

［単純内容要素］ダイアログに必要な情報を入力します。

［単純内容要素］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.2　単純内容要素ダイアログ」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

［単純内容要素］ダイアログに入力した情報が設定されます。

(4)　ルート要素を設定する

CSVデータを利用する場合，バイナリフォーマット定義画面に初期表示されたルート要素以外の要素を，ルート要素に設定することはできません。ただし，ルート要素の名称だけ変更できます。

ルート要素の名称の変更方法を次に示します。

ルート要素を選択して右クリックし，［設定］を選択します。

［複合内容要素］ダイアログが表示されます。

［名称］を入力します。

［OK］ボタンをクリックします。

入力した名称が設定されます。

4.4.6　バイナリフォーマット定義ファイルを編集する

すでに作成，保存されているバイナリフォーマット定義ファイルの内容を変更できます。

バイナリフォーマット定義ファイルの内容を変更するには，Eclipseのパッケージ・エクスプローラーで編集するバイナリフォーマット定義ファイルをダブルクリックします。表示されるバイナリフォーマット定義画面で内容を変更します。

バイナリフォーマット定義画面で設定できる内容については，「4.4.4　要素を定義する（CSV以外の形式の場合）」，または「4.4.5　要素を定義する（CSV形式の場合）」を参照してください。

なお，作成済みのバイナリフォーマット定義ファイルをコピーして内容を変更し，別のバイナリフォーマット定義ファイルを作成することもできます。ただし，作成済みのバイナリフォーマット定義ファイルの定義内容の一部をコピーして流用することはできません。

4.4.7　バイナリフォーマット定義ファイルを検証する

必要な情報が設定されていなかったり，設定の内容や関係が正しくなかったりする場合，バイナリフォーマット定義ファイルを利用したデータ変換定義の作成や，データ変換が正しく行われません。

そのため，作成したバイナリフォーマット定義ファイルは，設定の内容が妥当かどうか検証します。検証は，任意のタイミングで実施できます。また，各要素を設定するダイアログでの入力時には，入力された値が自動的に検証されます。

(1)　検証内容

バイナリフォーマット定義ファイルの各要素の設定内容が検証できます。

検証内容とエラーまたは警告発生時の対処，およびどの検証内容がどの検証方法の場合に実施されるかについて，次の表に示します。

表4‒3　バイナリフォーマット定義ファイルの検証内容とエラーまたは警告発生時の対処

検証の対象

検証内容

エラーまたは警告発生時の対処

検証方法

自動

任意

全体

名称がNCName型か。

フォーマット名称および要素の名称をNCName型で指定します。

○

−

フォーマット

逐次構成の複合内容要素が設定されているか。

逐次構成の複合内容要素を設定します。

−

○

ルート要素が設定されているか。

バイナリフォーマット定義内の複合内容要素をルート要素として設定します。

−

○

コード変換ライブラリが使用できるか（クラスをロードできるか）。

コード変換機能のjarファイルを正しく設定したあと，Eclipseを再起動します。

−

○

文字コードにKEIS，IBM_CODE，JEFを選択している場合に，セパレータを定義している複合内容要素がないか。

フォーマットの文字コードを次の文字コード以外にするか，または複合内容のセパレータの指定を解除します。

KEIS

IBM_CODE

JEF

○

−

文字コードにKEIS，IBM_CODE，JEFを選択している場合に，データ種別に文字列以外を設定している単純内容要素がないか。

フォーマットの文字コードを次の文字コード以外にするか，または単純内容のデータ種別に文字列を指定します。

KEIS

IBM_CODE

JEF

○

−

パック形式数値およびゾーン形式数値のビット値（16進数）の値が16進数で設定されているか，または未設定でないか。

該当する符号ビットまたは文字を16進数で設定します。

○

−

ゾーン形式数値の符号文字（16進数）の値が16進数で設定されているか，または未設定でないか。

該当する符号ビットまたは文字を16進数で設定します。

○

−

エスケープ文字がラテン文字または半角スペースの1文字か。

ラテン文字の範囲（0x21〜0x7E）でエスケープ文字を設定します。

○

−

エスケープ文字とセパレータ値に同一の文字が指定されていないか。※1

エスケープ文字とセパレータ値に重複しない文字を指定します。

○

−

エスケープ文字を指定している場合，セパレータを設定した複合内容要素内に個別文字コードを指定した単純内容要素が存在していないか。

次のどれかの対策を実施してください。

エスケープ文字の指定を解除

複合内容要素のセパレータの指定を解除

単純内容要素の個別文字コードの指定を解除

○

○

コード変換テーブルの格納ディレクトリ名が64文字以下の英数字（0〜9，A〜Z，a〜z），およびアンダーバー（_）か。

コード変換テーブルの格納ディレクトリ名に64文字以下の英数字（0〜9，A〜Z，a〜z），アンダーバー（_）を指定します。

○

○

バイナリデータのエンコード，およびデコードでJava提供のエンコーダーとデコーダーを使用する場合，Javaでサポートされている文字コードが設定されているか。

文字コードにjava.nio API用の正準名または別名を指定してください。

○

−

単純内容要素

同じ名称の要素が同じ階層にないか。

同じ階層でユニークな名称を指定します。

○

−

グローバル定義の単純内容要素は，複合内容要素の構成要素に設定されているか。

該当する単純内容要素を複合内容要素の構成要素に設定します。

○

−

サイズが固定の場合，指定したサイズの値は次の式を満たすか。※2

0＜サイズ≦2,147,483,647

サイズを1〜2,147,483,647の範囲で設定します。

○

−

次の条件をすべて満たす場合，指定したサイズの値が偶数か。

データ種別が文字列，整数，実数，固定小数部数値，または日付時刻

サイズが固定

文字コードがUTF-16（BE/LE）

文字コードにUTF-16（BE/LE）以外を指定するか，該当する単純内容要素のサイズに偶数を指定します。

○

○

次の条件をすべて満たす場合，バイトサイズが2以上か。

データ種別が文字列

サイズが固定

文字コードがKEIS，IBM_CODE，JEF

フォーマットの文字コード，または個別文字コードを次の文字コード以外にするか，該当する単純内容のサイズに2以上の値を指定します。

KEIS

IBM_CODE

JEF

○

○

次の条件をすべて満たす場合，0020〜D7DE，E000〜FFDC（大文字・小文字は区別しない）の値が設定されているか。

データ種別が文字列

「代替文字に置換」を指定している

0020〜D7DE，E000〜FFDCの16進数を指定します。

○

−

次の条件をすべて満たす場合，埋め字が「0」以外か。

データ種別が整数，実数，または固定小数部数値

左右寄せで「左」を指定している

左右寄せを「左」以外にするか，埋め字に「0」以外を指定します。

○

−

サイズが固定の場合，指定した整数は次の式を満たすか。

全体桁数＞符号の桁数

全体桁数に符号の桁数よりも大きな値を指定します。

○

−

サイズが固定で全体桁数の指定がない場合，指定した整数は次の式を満たすか。

サイズ＞符号サイズ

サイズに符号のバイトサイズよりも大きな値を指定します。

○

○

サイズが固定で全体桁数の指定がある場合，指定した整数は次の式を満たすか。

サイズ≧符号サイズ＋整数部サイズ

サイズに全体桁数のバイトサイズ以上の値を指定します。

○

○

次の条件をすべて満たす場合，文字コードがKEIS，IBM_CODE，JEF以外か。

データ種別が整数，実数，固定小数部数値，ゾーン形式数値，パック形式数値，符号付2進整数，符号無2進整数，バイト列，ビット列，または日付時刻

フォーマットの文字コードを次の文字コード以外にするか，データ種別を文字列に指定します。

KEIS

IBM_CODE

JEF

○

−

指定した整数，実数，または固定小数部数値は次の式を満たすか。

1≦全体桁数≦34

該当する桁数を，設定可能範囲内の数値で設定します。

○

−

サイズが固定の場合，指定した実数は次の式を満たすか。

全体桁数≧符号の桁数＋小数点の桁数＋小数部桁数

かつ

全体桁数＞符号の桁数

全体桁数に符号と小数点と小数部を合わせた桁数以上の値を指定します。

○

−

サイズが可変の場合，指定した実数または固定小数部数値は次の式を満たすか。

全体桁数≧小数部桁数

全体桁数に小数部桁数以上の値を指定します。

○

−

サイズが固定で全体桁数と小数部桁数の指定がない場合，指定した実数は次の式を満たすか。

サイズ＞符号サイズ

サイズに符号のバイトサイズよりも大きな値を指定します。

○

○

サイズが固定で，全体桁数の指定がなく小数部桁数の指定がある場合，指定した実数は次の式を満たすか。

サイズ≧符号サイズ＋小数点サイズ＋小数部サイズ

かつ

サイズ＞符号サイズ

サイズに符号と小数点と小数部を合わせたバイトサイズ以上の値を指定します。

○

○

サイズが固定で全体桁数の指定がある場合，指定した実数は次の式を満たすか。

サイズ≧符号サイズ＋整数部サイズ＋小数点サイズ＋小数部サイズ

サイズに全体桁数のバイトサイズ以上の値を指定します。

○

○

サイズが固定の場合，指定した固定小数部数値は次の式を満たすか。

全体桁数≧符号の桁数＋小数部桁数

かつ

全体桁数＞符号の桁数

全体桁数に符号と小数部を合わせた桁数以上の値を指定します。

○

−

サイズが固定で全体桁数の指定がない場合，指定した固定小数部数値は次の式を満たすか。

サイズ≧符号サイズ＋小数部サイズ

かつ

サイズ＞符号サイズ

サイズに符号と小数部桁数を合わせたバイトサイズ以上の値を指定します。

○

○

サイズが固定で全体桁数の指定がある場合，指定した固定小数部数値は次の式を満たすか。

サイズ≧符号サイズ＋整数部サイズ＋小数部サイズ

サイズに全体桁数のバイトサイズ以上の値を指定します。

○

○

データ種別が実数，固定小数部数値，ゾーン形式数値，またはパック形式数値の場合，指定した小数部桁数は次の式を満たすか。

0≦小数部桁数≦33

小数部桁数を0〜33で設定します。

○

−

次の単純内容要素の祖先にセパレータを設定している場合，「セパレータ形式」が「ユーザ指定」になっているか。

データ種別がゾーン形式数値，パック形式数値，符号付2進整数，符号無2進整数，またはバイト列

ゾーン形式数値，パック形式数値，符号付2進整数，符号無2進整数，またはバイト列以外のデータ種別を指定します。または，単純内容に対するセパレータ形式の指定をユーザ指定にします。

○

○

次の条件をすべて満たす場合，「小数部桁数≦指定のサイズから求めた最大小数部桁数」になっているか。

データ種別がパック形式数値

サイズが固定

サイズに小数部桁数のバイト数以上の値を指定します。

○

○

データ種別が符号付2進整数または符号無2進整数の場合，指定したサイズは次の式を満たすか。

1≦サイズ≦8

該当する桁数を，設定できる範囲内の数値で設定します。

○

−

データ種別がビット列の場合，指定したサイズは次の式を満たすか。

1≦サイズ≦64

サイズを1〜64の範囲で設定します。

○

−

データ種別がビット列の場合，セパレータを定義している複合内容要素がバイナリフォーマット定義に存在しないか。

データ種別にビット列以外を指定するか，セパレータの指定を解除します。

○

−

データ種別が日付時刻で，秒小数部桁数が指定されている場合，指定した秒小数部桁数は次の式を満たすか。

0≦秒小数部桁数≦3

秒小数部桁数を0〜3で設定します。

○

−

データ種別が日付時刻で，サイズが固定の場合，指定したサイズは次の式を満たすか。

サイズ≧形式サイズ＋小数点サイズ＋秒小数部桁数

サイズに日付時刻形式のバイト数以上の値を設定します。

○

○

次の条件をすべて満たす場合，「小数部桁数≦指定のサイズから求めた最大小数部桁数」になっているか。

データ種別がゾーン形式数値

サイズが固定

符号の設定がカスタム

符号の種類が符号ビット

または，次の条件をすべて満たす場合，「小数部桁数≦指定のサイズから求めた最大小数部桁数」になっているか。

データ種別がゾーン形式数値

サイズが固定

符号の設定が自動

サイズに小数部桁数のバイト数以上の値を指定します。

○

○

次の条件をすべて満たす場合，「指定したサイズの最大小数部桁数≧小数部桁数＋符号文字」になっているか。かつ，指定したサイズが2バイト以上か。

データ種別がゾーン形式数値

サイズが固定

符号の設定が「カスタム」

符号の種類が「符号文字」

サイズには，小数部桁数のバイト数＋符号文字のバイト数以上，かつ2バイト以上の値を指定します。

○

○

次の条件をすべて満たす場合，祖先にCSV形式のセパレータが設定されていないか。

データ種別が文字列，整数，または実数

個別文字コードが指定されている

単純内容要素に対するCSV形式のセパレータの指定を解除するか，個別文字コードの指定を解除してください。

○

○

次の条件をすべて満たす場合，個別文字コードが指定されていないか。

データ種別が文字列，整数，または実数

祖先にセパレータが設定されている

エスケープ文字が設定されている

次のどれかの対策を実施してください。

単純内容要素の個別文字コードの指定を解除

複合内容要素のセパレータの指定を解除

エスケープ文字の指定を解除

○

○

次の条件をすべて満たす場合，祖先にセパレータが設定されていないか。

データ種別が文字列

文字コードがKEIS，IBM_CODE，JEF

単純内容要素に対するセパレータの指定を解除するか，単純内容要素の個別文字コードを次の文字コード以外にしてください。

KEIS

IBM_CODE

JEF

○

○

データ種別が整数，または実数の場合，個別文字コードがKEIS，IBM_CODE，JEF以外か。

個別文字コードを次の文字コード以外にするか，データ種別を文字列に指定します。

KEIS

IBM_CODE

JEF

○

○

サイズが0バイトの場合，親要素が選択構成になっているか。

単純内容のサイズを1バイト以上に変更するか，単純内容が定義されている複合内容を選択構成に変更してください。

−

○

複合内容要素

同じ名称の要素が同じ階層にないか。

同じ階層でユニークな名称を指定します。

○

−

ルート要素に設定されている複合内容要素が，ほかの複合内容要素の構成要素として設定されていないか。

複合内容要素の構成要素から，ルート要素に設定されている複合内容要素を削除します。

−

○

複合内容要素はほかの複合内容要素の構成要素に設定されているか（ただしルート要素の場合は除く）。

該当する複合内容要素を，ほかの複合内容要素の構成要素に設定します。

−

○

構成要素は設定されているか。

該当する複合内容要素に構成要素を設定します。

−

○

セパレータ形式に「CSV」を指定している場合，次の単純内容要素が存在しないか。

データ種別がゾーン形式数値，パック形式数値，符号付2進数整数，符号無2進数整数，またはバイト列

セパレータ形式をユーザ指定にするか，単純内容にゾーン形式数値，パック形式数値，符号付2進数整数，符号無2進数整数，またはバイト列以外のデータ種別を指定します。

○

○

開始セパレータの指定が正しいか。

開始セパレータに正しいセパレータを指定します。

−

○

中間区切りセパレータの指定が正しいか。

中間区切りセパレータに正しいセパレータを指定します。

−

○

終了セパレータの指定が正しいか。

終了セパレータに正しいセパレータを指定します。

−

○

セパレータを指定している場合，フォーマットの文字コードがKEIS，IBM_CODE，JEFでないか。

複合内容のセパレータの指定を解除するか，フォーマットの文字コードを次の文字コード以外にします。

KEIS

IBM_CODE

JEF

○

−

セパレータ名称が重複していないか。

1つの複合内容の中で，ほかのセパレータで指定されていないセパレータを指定します。

○

−

セパレータ値が重複していないか。

1つの複合内容の中で，ほかのセパレータ値と重複しないセパレータ値を指定します。

○

−

セパレータを指定している場合，文字コード変換中にエラーが発生しないか。

エラーの原因となった例外情報を参照し，その対処に従います。

−

○

セパレータを指定している場合，文字コード変換に失敗しないか。

エラーコードを参照し，その対処に従います。

−

○

セパレータを指定している場合，文字コードがコード変換ライブラリでサポートされているか。

コード変換ライブラリでサポートしている文字コードを選択します。

または，サポートしているコード変換ライブラリを使用します。

−

○

セパレータを指定している場合，バイナリフォーマット定義にビット列型の単純内容要素が存在しないか。

セパレータの指定を解除するか，単純内容要素のデータ種別にビット列以外を指定します。

○

−

セパレータを指定している場合，バイナリフォーマット定義にサイズノードを指定した複合内容要素が存在しないか。

セパレータの指定を解除するか，サイズノードを除去します。

○

−

逐次構成で，最後の子要素がビット列型の単純内容要素の場合，次の条件に該当しないか（ただし，ルート要素は除く）。

連続するビット列型のサイズを合計し，サイズがバイト単位でない

ビット列型の子要素のサイズを確認します。

ビット列型の要素のサイズは，次のように算出します。

出現回数が固定の場合，「サイズ×最大出現回数」とします。

出現回数が固定以外の場合，次のように算出します。

実際の出現回数が不明でサイズがバイト単位でない場合，警告とする。

サイズがバイト単位の場合は，出現回数が不明でも，「サイズ×出現回数」の値がバイト単位に常になるため，出現回数は1として算出し，「サイズ×1」とする。

−

○

選択構成で，子要素がビット列型の単純内容要素の場合，次の条件に該当しないか（ただし，ルート要素は除く）。

サイズがバイト単位でない

ビット列型の子要素のサイズを確認します。

ビット列型の要素のサイズは，次のように算出します。

出現回数が固定の場合，「サイズ×最大出現回数」とします。

出現回数が固定以外の場合，次のように算出します。

実際の出現回数が不明でサイズがバイト単位でない場合，警告とする。

サイズがバイト単位の場合は，出現回数が不明でも，「サイズ×出現回数」の値がバイト単位に常になるため，出現回数は1として算出し，「サイズ×1」とする。

−

○

選択構成の場合，選択条件ノードが設定されているか。

該当する複合内容要素に選択条件ノードを設定します。

−

○

選択構成の場合，選択条件ノードに設定されている要素は単純内容要素か。

選択条件ノードとして単純内容要素のノードを設定します。

○

○

選択構成の場合，各構成要素に選択条件値が設定されているか（ただし，1つだけは選択条件値を設定しなくてもよい）。

各構成要素に選択条件値を設定し，選択条件値が設定されていない構成要素を1つ以下にします。

−

○

選択構成の場合，選択条件ノードに設定されている単純内容要素のデータ種別と，各構成要素の選択条件値に指定した値が一致するか。※3

選択条件ノードに設定されている単純内容要素のデータ種別によって検証の内容と対処が異なります。詳細については「表4-4　選択条件値に指定した値に関する検証内容と対処」を参照してください。

○

○

選択構成の場合，各構成要素の選択条件値に重複はないか。※3

選択条件値が重複した構成要素に，ほかの構成要素で設定されていない選択条件値を設定します。

−

○

選択構成の場合，選択条件ノード，およびそのすべての祖先ノードの出現回数が固定で，かつ1回か。

選択条件ノードとその祖先ノードの出現回数を1回固定になるように設定します。

−

○

選択構成の場合，選択条件ノードのサイズが固定か。

選択条件ノードのサイズを固定に設定します。

−

○

選択構成の場合，選択条件ノードのパスが正しいか。

選択条件ノードを示すパスが不正であるおそれがあります。対処方法については「表4-5　パスが不正である場合の原因と対処」を参照してください。

○

○

選択構成の場合，選択条件ノードのパスに選択構成の複合内容要素が含まれていないか（ただし，パスが絶対パスの場合，設定元のノードの祖先ノードは除く）。

選択条件ノードが実際のバイナリデータで出現しないおそれがあります。実際のバイナリデータで選択条件ノードに該当するデータが出現するか確認します。

−

○

選択構成の場合，選択条件ノードに指定したノードが，サイズノード指定した複合内容要素を含まないか（パスが絶対パスの場合は，設定元のノードの祖先であるノードは除く。パスが基準パスの場合は，基準ノードを除く）。

選択条件ノードが実際のバイナリデータで出現しないおそれがあります。実際のバイナリデータで選択条件ノードに該当するデータが出現するか確認します。

−

○

選択構成の場合，文字コード変換中にエラーが発生しないか。

エラーの原因となった例外情報を参照し，その対処に従います。

○

○

選択構成の場合，文字コード変換に失敗しないか。

エラーコードを参照し，その対処に従います。

○

○

選択構成の場合，文字コードがコード変換ライブラリでサポートされているか。

コード変換ライブラリでサポートしている文字コードを選択します。

または，サポートしているコード変換ライブラリを使用します。

○

○

選択構成の場合で構成要素の開始セパレータが設定されているとき，構成要素に設定されている単純内容要素の数は1つ以下か。

構成要素に設定する単純内容要素を1つ以下にします。

−

○

選択構成の場合，各構成要素（複合内容要素）に開始セパレータが設定されているか（ただし，構成要素に単純内容要素が設定されていない場合，1つだけは開始セパレータを設定しなくてもよい）。

構成要素に単純内容要素が設定されている場合，各構成要素に開始セパレータを設定します。構成要素に単純内容要素が設定されていない場合，開始セパレータが設定されていない構成要素を1つ以下にします。

−

○

選択構成の場合，各構成要素に設定されている開始セパレータの値に重複はないか。

開始セパレータが重複した構成要素に，ほかの構成要素で設定されていない開始セパレータの値を設定します。

−

○

セパレータ形式に「CSV」を指定している場合，個別文字コードを設定した単純内容要素が存在しないか。

個別文字コードの指定を解除するか，複合内容要素のセパレータ形式を変更してください。

○

○

セパレータを指定している場合，個別文字コードにKEIS，IBM_CODE，JEFを指定した単純内容要素が存在しないか。

複合内容要素のセパレータの指定を解除するか，単純内容の個別文字コードを次の文字コード以外にしてください。

KEIS

IBM_CODE

JEF

○

○

次の条件をすべて満たす場合，セパレータが指定されていないか。

個別文字コードが設定されている

エスケープ文字が設定されている

次のどれかの対策を実施してください。

複合内容要素のセパレータの指定を解除

単純内容要素の個別文字コードの指定を解除

エスケープ文字の指定を解除

○

○

選択条件ノード，サイズノード，または出現回数ノードにLOW-VALUEの変換が有効な単純内容要素が指定されていないか。

選択条件ノード，サイズノード，または出現回数ノードに「LOW-VALUEの変換」が無効である単純内容を指定してください。

○

○

文字列型の選択条件ノードのサイズが1バイト以上か。

文字列型の選択条件ノードにはサイズが1バイト以上の単純内容を指定してください。

○

○

複数条件指定の場合，条件値が区切り文字だけで指定されていないか。または，区切り文字の後ろに条件値が指定されているか。

正しい区切り文字で条件値を指定してください。

○

○

複数条件指定の場合，区切り文字が指定されているか。

区切り文字を指定してください。

○

○

構成要素

出現回数が固定の場合，指定した出現回数は次の式を満たすか。

0＜出現回数≦2,147,483,647

出現回数を1〜2,147,483,647の範囲で設定します。

○

−

出現回数が「出現回数ノード」の場合，出現回数ノードが設定されているか。

該当する構成要素に出現回数ノードを設定します。

−

○

出現回数が「出現回数ノード」の場合，出現回数ノードのデータ種別が数値型か（数値型とは，整数，実数，固定小数部数値，ゾーン形式数値，パック形式数値，符号付2進整数，または符号無2進整数）。

出現回数ノードには，データ種別が数値型の単純内容要素を設定します。

○

○

出現回数が「出現回数ノード」の場合，出現回数ノード，およびそのすべての祖先ノードの出現回数が固定，かつ1回か。

出現回数ノードとその祖先ノードの出現回数を1回固定になるように設定します。

−

○

出現回数が「出現回数ノード」の場合，出現回数ノードのパスが正しいか。

出現回数ノードを示すパスが不正であるおそれがあります。対処方法については「表4-5　パスが不正である場合の原因と対処」を参照してください。

○

○

出現回数が「出現回数ノード」の場合，出現回数ノードのパスに選択構成の複合内容要素が含まれていないか（ただし，パスが絶対パスの場合，設定元のノードの祖先ノードは除く）。

出現回数ノードが実際のバイナリデータで出現しないおそれがあります。実際のバイナリデータで出現回数ノードに該当するデータが出現するか確認します。

−

○

出現回数ノードに指定したノードが，サイズノード指定した複合内容要素を含まないか（パスが絶対パスの場合は，設定元のノードの祖先であるノードは除く。パスが基準パスの場合は，基準ノードを除く）。

選択条件ノードが実際のバイナリデータで出現しないおそれがあります。実際のバイナリデータで選択条件ノードに該当するデータが出現するか確認します。

−

○

再帰構造になっていないか。

再帰的に設定されている構成要素を削除します。

○

−

親要素が逐次構成の場合，次のすべての条件に該当しないか。

ビット列型以外の単純内容要素，または複合内容要素

1つ前に存在する兄弟要素がビット列型の単純内容要素

連続するビット列型のサイズを合計し，サイズがバイト単位でない

ビット列型の兄要素のサイズを確認します。

ビット列型の要素のサイズは，次のように算出します。

出現回数が固定の場合，「サイズ×最大出現回数」とします。

出現回数が固定以外の場合，次のように算出します。

実際の出現回数が不明でサイズがバイト単位でない場合，警告とする。

サイズがバイト単位の場合は，出現回数が不明でも，「サイズ×出現回数」の値がバイト単位に常になるため，出現回数は1として算出し，「サイズ×1」とする。

−

○

構成要素が単純内容要素の場合で，データ種別が「ビット列」のとき，次のすべての条件に該当しないか。

指定されたサイズが8ビット未満

出現回数が「データの終端まで」または「範囲指定」

バイナリフォーマット定義の最後の要素

祖先ノードにサイズノードの指定がない

単純内容要素の出現回数を「固定」または「出現回数ノード」に変更するか，サイズに8ビット以上の値を指定します。

−

○

構成要素が単純内容要素の場合で，サイズが「サイズノード」のとき，サイズノードが設定されているか。

該当する構成要素にサイズノードを設定します。

−

○

構成要素が単純内容要素の場合で，サイズが「サイズノード」のとき，サイズノードのデータ種別が数値型か（数値型とは，整数，実数，固定小数部数値，ゾーン形式数値，パック形式数値，符号付2進整数，または符号無2進整数）。

サイズノードには，データ種別が数値型の単純内容要素を設定します。

○

○

構成要素が単純内容要素の場合で，サイズが「サイズノード」のとき，サイズノード，およびそのすべて祖先ノードの出現回数が固定，かつ1回か。

サイズノードとその祖先ノードの出現回数を1回固定になるように設定します。

○

○

構成要素が単純内容要素の場合で，サイズが「サイズノード」のとき，サイズノードのパスが正しいか。

サイズノードを示すパスが不正であるおそれがあります。対処方法については「表4-5　パスが不正である場合の原因と対処」を参照してください。

○

○

構成要素が単純内容要素の場合で，サイズが「サイズノード」のとき，サイズノードのパスに選択構成の複合内容要素が含まれていないか（ただし，パスが絶対パスの場合，設定元のノードの祖先ノードは除く）。

サイズノードが実際のバイナリデータで出現しないおそれがあります。実際のバイナリデータでサイズノードに該当するデータが出現するか確認します。

−

○

構成要素が単純内容要素の場合で，サイズノードに指定したノードが，サイズノード指定した複合内容要素を含まないか（パスが絶対パスの場合は，設定元のノードの祖先であるノードは除く。パスが基準パスの場合は，基準ノードを除く）。

サイズノードが実際のバイナリデータで出現しないおそれがあります。実際のバイナリデータでサイズノードに該当するデータが出現するか確認します。

−

○

構成要素が単純内容要素の場合で，出現回数が「データの終端まで」のとき，出現の終わりを示すセパレータまたはサイズノードが設定されているか。

出現回数が可変の要素で，出現の終わりを示すセパレータまたは複合内容要素のサイズノードを指定します。

○

○

構成要素が単純内容要素の場合で，サイズが「データの終端まで」のとき，データの終了を示すセパレータまたはサイズノードが設定されているか。

サイズが可変長の要素で，データの終了を示すセパレータまたは複合内容要素のサイズノードを指定します。

○

○

構成要素が複合内容要素の場合で，出現回数が「データの終端まで」のとき，出現の終わりを示すセパレータまたはサイズノードが設定されているか。

出現回数が可変の要素で，出現の終わりを示すセパレータまたは複合内容要素のサイズノードを指定します。

○

○

構成要素が複合内容要素の場合で，出現回数が「データの終端まで」または「範囲指定」の場合，次のすべての条件に該当しないか。

バイナリフォーマット定義の最後の要素のデータ種別が「ビット列」

1.の要素の出現回数が「固定」または「出現回数ノード」

1.の要素から祖先ノードにサイズノードの指定がない

1.の要素までの合計サイズが8ビット未満

複合内容要素の出現回数を「固定」または「出現回数ノード」に変更するか，複合内容要素のサイズが8ビット以上になるように定義します。

各要素のサイズは，次のように算出します。

データ種別がビット列，かつ出現回数が固定の場合は，「サイズに指定された値×最大出現回数」とする。

データ種別がビット列，かつ出現回数が固定以外の場合は，サイズに指定された値とする。ただし，最後の要素でなく，最小出現回数が0の場合，サイズを0とする。

データ種別がビット列以外の場合，サイズを8とする（合計サイズが8ビットを超えた時点で検証が終了するため）。ただし，最小出現回数が0の要素，またはサイズノードが指定された複合内容要素の場合，サイズを0とする。

−

○

構成要素が複合内容要素の場合で，サイズノードが設定され，子孫ノードにビット列が存在するとき，ビット列の合計サイズがバイト単位であるか。

ビット列型の単純内容要素のサイズを確認します。

−

○

構成要素が複合内容要素でサイズノードを設定する場合，セパレータを定義している複合内容要素がバイナリフォーマット定義に存在しないか。

サイズノードの指定を除去するか，セパレータの指定を解除します。

○

−

構成要素が複合内容要素の場合で，サイズノードのデータ種別が数値型であるか（数値型とは，整数，実数，固定小数部数値，ゾーン形式数値，パック形式数値，符号付2進整数，または符号無2進整数）。

サイズノードに数値型の単純内容を指定します。

○

○

構成要素が複合内容要素の場合で，サイズノードおよびそのすべての出現回数が固定かつ1回であるか。

サイズノードとその祖先は出現回数が1回固定のノードになるように定義します。

○

○

構成要素が複合内容要素の場合で，サイズノードのパスが正しいか。

サイズノードに指定したパスが壊れているおそれがあります。

詳細情報を参考にサイズノードを指定し直します。

○

○

構成要素が複合内容要素の場合で，サイズノードのパスに選択構成の複合内容要素を含まないか。

サイズノードが実際のバイナリデータで出現しないおそれがあります。実際のバイナリデータでサイズノードに該当するデータが出現するか確認します。

−

○

構成要素が複合内容要素の場合で，サイズノードに指定したノードが，サイズノード指定した複合内容要素を含まないか（パスが絶対パスの場合は，設定元のノードの祖先であるノードは除く。パスが基準パスの場合は，基準ノードを除く）。

サイズノードが実際のバイナリデータで出現しないおそれがあります。実際のバイナリデータでサイズノードに該当するデータが出現するか確認します。

−

○

構成要素が単純内容，または複合内容の場合，サイズノードのデータ種別が数値またはビット列型か。

サイズノードに数値型，またはビット列型の単純内容を指定してください。

○

○

（凡例）

○：検証されます。

−：検証されません。

注※1

セパレータ値の種別がバイト列のセパレータは検証されません。

注※2

文字列型のローカル単純内容要素だけ，サイズに0バイトを指定することができます。

注※3

複数の条件値を指定した場合，指定された条件値を先頭から順に検証します。すべての条件値が検証の対象になります。

表4‒4　選択条件値に指定した値に関する検証内容と対処

データの種別

検証内容

対処

文字列

「代替文字に置換」が指定されていないとき，次の式を満たすか。※1

文字コード変換後のサイズ≦指定のサイズ

選択条件値のバイトサイズが選択条件ノードのサイズ以下になるように指定してください。

整数

指定した文字列の形式はｎか。※2※3

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別と一致した文字列を指定してください。

次の式を満たすか。※1

文字コード変換後のサイズ≦指定のサイズ

選択条件値のバイトサイズが選択条件ノードのサイズ以下になるように指定してください。

符号の有無が「なし」の場合，0≦値か。

選択条件値に正の値を指定してください。

「全体桁数」の指定がある場合，条件値の桁数が「全体桁数」の指定桁数以下か。

選択条件値の入力値の桁数を全体桁数以下で指定してください。

「全体桁数」の指定がない場合，条件値の桁数が34桁以下か。

選択条件値に有効桁数が34桁以下の数値を指定してください。

実数

指定した文字列の形式はnまたはn.mか。※2※3

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別と一致した文字列を指定してください。

次の式を満たすか。※1※4

文字コード変換後のサイズ≦指定のサイズ

選択条件値のバイトサイズが選択条件ノードのサイズ以下になるように指定してください。

符号の有無が「なし」の場合，0≦値か。

選択条件値に正の値を指定してください。

「小数部桁数」の指定がある場合，条件値の小数部桁が「小数部桁数」の指定桁数以下か。

選択条件値の小数部の桁数を小数部桁数以下で指定してください。

「全体桁数」の指定がある場合，条件値の桁数が「全体桁数」の指定桁数以下か。※4

選択条件値の入力値の桁数を全体桁数以下で指定してください。

「全体桁数」の指定がない場合，条件値の桁数が34桁以下か。

選択条件値に有効桁数が34桁以下の数値を指定してください。

固定小数部数値

指定した文字列の形式はnまたはn.mか。※2※3

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別と一致した文字列を指定してください。

次の式を満たすか。※1

暗黙的小数部付き数値に変換後のサイズ≦指定のサイズ

選択条件値のバイトサイズが選択条件ノードのサイズ以下になるように指定してください。

符号の有無が「なし」の場合，0≦値か。

選択条件値に正の値を指定してください。

条件値の小数部桁が「小数部桁数」の指定桁以下か。

選択条件値の小数部の桁数を小数部桁数以下で指定してください。

「全体桁数」の指定がある場合，暗黙的小数部付き数値に変換後の条件値の桁数が「全体桁数」の指定桁数以下か。

選択条件値の入力値の桁数を全体桁数以下で指定してください。

「全体桁数」の指定がない場合，条件値の桁数が34桁以下か。

選択条件値に有効桁数が34桁以下の数値を指定してください。

ゾーン形式数値

指定した文字列の形式はnまたはn.mか。※2

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別と一致した文字列を指定してください。

次の式を満たすか。

ゾーン形式に変換後のサイズ≦指定のサイズ

選択条件値のバイトサイズが選択条件ノードのサイズ以下になるように指定してください。

整数部桁＋小数部桁が34桁以下の実数か。

選択条件値に有効桁数が34桁以下の数値を指定してください。

小数部桁は「小数部桁数」に指定した範囲内か。

選択条件値の小数部の桁数を小数部桁数以下で指定してください。

単純内容要素の符号の設定が「カスタム」，かつ符号の有無が「なし」の場合に，条件値に負の値を設定していないか。

選択条件値に正の値を指定してください。

パック形式数値

指定した文字列の形式はnまたはn.mか。※2

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別と一致した文字列を指定してください。

次の式を満たすか。

パック形式に変換後のサイズ≦指定のサイズ

選択条件値のバイトサイズが選択条件ノードのサイズ以下になるように指定してください。

整数部桁＋小数部桁が34桁以下の実数か。

選択条件値に有効桁数が34桁以下の数値を指定してください。

小数部桁は「小数部桁数」に指定した範囲内か。

選択条件値の小数部の桁数を小数部桁数以下で指定してください。

単純内容要素の符号の設定が「カスタム」，かつ符号の有無が「なし」の場合に，条件値に負の値を設定していないか。

選択条件値に正の値を指定してください。

符号付2進整数

指定した文字列の形式はnまたは-nか。※2

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別と一致した文字列を指定してください。

サイズがnバイト（n=1〜8）の場合，次の式を満たす整数か。

-1×2（8×n）-1≦値≦2（8×n）-1-1

選択条件値に有効な値を指定してください。

符号無2進整数

指定した文字列の形式はnか。※2

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別と一致した文字列を指定してください。

サイズがnバイト（n=1〜8）の場合，次の式を満たす整数か。

0≦値≦28×n-1

選択条件値に有効な値を指定してください。

バイト列

エンコード形式がhexBinaryの場合，指定した文字列の形式は0〜9，a〜f，A〜Fか。

エンコード形式がbase64Binaryの場合，指定した文字列の形式は0〜9，a〜z，A〜Z，+，/，=，空白文字か。

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別と一致した文字列を指定してください。

次の式を満たすか。

バイト変換後のサイズ=指定のサイズ

条件値のバイトサイズが選択条件ノードのバイトサイズと同じになるように定義してください。

ビット列

指定した文字列の形式は0〜9，a〜f，A〜Fか。

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別と一致した文字列を指定してください。

次の式を満たすか。

A=（<指定のサイズ>+7）/8（小数点以下切り捨て）

A×2=入力文字数

必要桁数を指定してください。

日付時刻

形式がCCYYMMDDの場合，指定した文字列形式はCCYYMMDDか。

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別と一致した文字列を指定してください。

形式がYYMMDDの場合，指定した文字列形式はYYMMDDか。

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別と一致した文字列を指定してください。

形式がhhmmssの場合，指定した文字列形式はhhmmssか。

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別と一致した文字列を指定してください。

形式がCCYYMMDDhhmmssの場合，指定した文字列形式はCCYYMMDDhhmmssか。

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別と一致した文字列を指定してください。

形式がYYMMDDhhmmssの場合，指定した文字列形式はYYMMDDhhmmssか。

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別と一致した文字列を指定してください。

秒小数点の指定は，秒小数点の桁数と一致するか。

選択条件値の秒小数点桁数と選択条件ノードに指定した値を一致させてください。

指定した日付時刻は正しい日付時刻か。

選択条件値に正しい日付時刻を指定してください。

注

複数の条件値を指定した場合，指定された条件値を先頭から順に検証します。すべての条件値が検証の対象になります。

注※1

文字コードにCUSTOM以外が設定されている場合。

注※2

n，mは0〜9の数値を表します。ただし，nの先頭，およびmの末尾は1〜9の数値です。

注※3

条件値に付ける符号は，選択条件ノードの「符号の有無」の設定によって異なります。「常にあり」の場合は必ず符号を付けます。「なし」の場合，符号は指定できません。「負だけあり」の場合は「−」だけ指定できます。

注※4

条件値が小数部を持ち，整数部が0だけの場合，0を削除してからカウントします。

表4‒5　パスが不正である場合の原因と対処

パス不正の原因

対処

選択条件，出現回数，またはサイズノードに指定したパスのノードが定義上から削除されている。

選択条件，出現回数，またはサイズノードを指定し直してください。

選択条件，出現回数，またはサイズノードを指定したあとに，階層構造が変更された。

選択条件，出現回数，またはサイズノードを指定し直してください。

選択条件，出現回数，またはサイズノードに指定したパスが，設定先の要素よりもあとに出現する。

選択条件，出現回数，またはサイズノードに，設定先より前に出現する要素を指定してください。

ノードパス設定先のノードを参照する構成要素が複数定義されている。

ノードパス設定先を参照する構成要素を1つにしてください。

絶対パスの最上位要素がルート要素ではない。

ルート要素を絶対パスの最上位要素に設定するか，パスを設定し直してください。

設定元のノードの祖先に基準ノードが存在しない。

ノードパスを設定し直してください。

基準パスの基準ノードが逐次構成の要素ではない。

基準ノードが逐次構成になるパスを設定してください。

パスと設定元のノードの共通の親が，選択構成の複合内容である。

パスと設定元のノードの共通の親を逐次構成の複合内容に設定してください。

(2)　検証方法

検証方法には，次の2つがあります。検証方法によって検証される内容は異なります。詳細については，「(1)　検証内容」を参照してください。

ダイアログの入力時の検証

バイナリフォーマット定義ファイルの各要素を設定するときに利用するダイアログでは，入力された値が逐次自動的に検証されます。

任意のタイミングでの検証

バイナリフォーマット定義ファイルの作成後，または作成途中の任意のタイミングで検証を実施できます。

検証を実施するには，バイナリフォーマット定義エディタ上の要素を選択して右クリックし，［検証］を選択します。バイナリフォーマット定義エディタに表示されているバイナリフォーマット定義ファイルが検証されます。

なお，検証するときにバイナリフォーマット定義エディタ上で選択する要素は任意です。どの要素を選択しても，バイナリフォーマット定義ファイル全体が検証されます。

検証結果の表示については，「(3)　検証結果の表示」を参照してください。

(3)　検証結果の表示

検証を実施した結果は，画面およびダイアログ上に表示されます。

(a)　ダイアログの入力時の自動検証の結果の表示

ダイアログの入力時の自動検証の結果は，バイナリフォーマット定義に関連するダイアログの［インフォメーション］に表示されます。問題がない場合は，何も表示されません。

バイナリフォーマット定義に関連するダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.1　バイナリフォーマット定義画面」を参照してください。

(b)　任意のタイミングで検証した結果の表示

検証の結果が画面に表示されます。

画面の表示内容については，次の個所を参照してください。

マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.1.1　バイナリフォーマット定義ファイルを定義する画面の構成」

マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.1　バイナリフォーマット定義画面」

検証が成功した場合

コンソールビューに検証が成功したことを示すメッセージが表示されます。

検証が失敗した場合

コンソールビューにエラー，警告，および情報通知の内容を示すメッセージが表示されます。また，画面上の各部分にエラー，警告，および情報通知の内容が表示されます。

バイナリフォーマット定義エディタ，アウトラインビュー

問題のあったノードにエラーまたは警告を示すアイコンが表示されます。エラーと警告の両方がある場合，エラーのアイコンが優先して表示されます。

パッケージ・エクスプローラー

問題のあったファイルとその祖先のフォルダにエラーまたは警告を示すアイコンが表示されます。エラーと警告の両方がある場合，エラーのアイコンが優先して表示されます。

問題ビュー

問題点を示すメッセージ，リソース名（ファイル名）およびフォルダ名が一覧表示されます。

4.4.8　バイナリフォーマット定義の注意事項

XML型からバイナリ型への変換では，可変長の単純内容要素をサイズノードおよび出現回数ノードに指定できません。

選択条件値のバイトサイズの指定について

データ種別が文字列，整数，実数，固定小数部数値のどれかの選択条件ノードでは，選択条件値のバイトサイズの検証処理が実行されます。しかし，バイナリフォーマット定義ファイルのフォーマット情報にコード変換テーブルの格納ディレクトリ名が指定されている場合は，選択条件値のバイトサイズの検証処理が実行されません。選択条件値のバイトサイズについては，選択条件ノードのサイズ以下になるように指定してください。

コード変換テーブルの格納ディレクトリ名の英大文字と英小文字の混在

バイナリフォーマット定義ファイルで指定するコード変換テーブルの格納ディレクトリ名には，大文字と小文字の英字が使用できます。しかし，ディレクトリ名の大文字英字と小文字英字の指定が異なっていると，OSによっては動作不良を引き起こす場合があります。コード変換テーブルの格納ディレクトリ名に大文字英字と小文字英字を混在させるときは，正しいディレクトリ名を指定してください。

4.5　COBOL登録集原文ファイルからのバイナリフォーマット定義ファイルの生成

COBOL登録集原文ファイルからのバイナリフォーマット定義ファイルの生成とは，指定したCOBOL登録集原文ファイルをバイナリフォーマット定義ファイルに変換する機能です。

この機能を利用することで，COBOL登録集原文ファイルからバイナリフォーマット定義ファイルの生成を自動化できます。そのため，データ変換作業の効率化を図れます。

COBOL登録集原文ファイルからのバイナリフォーマット定義ファイルの生成機能を利用して，TP1/RPC受付を使用したビジネスプロセスのデータ変換のイメージを次の図に示します。

図4‒7　COBOL登録集原文ファイルからのバイナリフォーマット定義ファイルの生成機能を利用したデータ変換（TP1/RPC受付を使用した場合の例）

この機能では，COBOL2FDXコンバータを使用します。COBOL2FDXコンバータは，指定したCOBOL登録集原文ファイルのレコード定義を解析したあと，バイナリフォーマット定義ファイルとして出力します。

4.5.1　COBOL登録集原文ファイルの規則

COBOL登録集原文ファイルからのバイナリフォーマット定義ファイルの生成機能で使用できるCOBOL登録集原文ファイルの記述形式について説明します。

この機能では，COBOL85言語の利用を前提としています。しかし，ここで説明する規則および形式に従って記述されたCOBOL登録集原文ファイルであれば使用できます。COBOL85言語の機能および文法については，マニュアル「COBOL85 言語」を参照してください。また，COBOL85言語の規則に従っている形式のほかに，サービスプラットフォームで独自に拡張した形式（構文拡張したCOBOL登録集原文）もあわせて使用することができます。

(1)　指定できるファイル形式

この機能で使用できるCOBOL登録集原文ファイルは，固定形式（拡張子：.cbf以外）だけです。フリー形式（拡張子：.cbf）のファイルはサポートしていません。

(2)　COBOL登録集原文ファイルの記述規則

この機能で使用できるCOBOL登録集原文ファイルは，次の記述規則に従います。

COBOL登録集原文ファイルの文字コードはMS932である必要があります。

構文として正しいものを使用している必要があります。コンパイラが出力するメッセージに「重大エラー」または「警告エラー」が含まれていないことが前提です。

1〜6カラム目は，行番号としては使用されないで，6桁の半角空白（0x20）として扱われます。エラー情報に出力される行番号としても使用されません。

コメント行（7カラム目が「*」，「/」）は無視されます。

73カラム目以降のコメントは無視されます。

デバッグ行（7カラム目が「D」および「d」の行）は無視されます。

通常のCOBOLと同様に，7カラム目が「-」の行は継続行として扱われます。

タブ文字は1個の空白文字として扱われます。

全角空白文字は分離符として扱われますが，「;」および「,」は分離符として扱われません。

拡張コード文字と標準コード文字は非等価として扱われます。

次の語は予約語として扱われます。それ以外の語は利用者語として扱われます。

COMP

COMP-3

COMPUTATIONAL

COMPUTATIONAL-3

DISPLAY

FILLER

IS

NATIONAL

OCCURS

PIC

PICTURE

TIMES

USAGE

(3)　構文拡張したCOBOL登録集原文を使用する場合の記述規則の変更点

サービスプラットフォームで独自に構文拡張したCOBOL登録集原文を使用する場合，COBOL登録集原文（COBOL85言語の形式）の記述規則とは異なります。

以降で，COBOL登録集原文（COBOL85言語の形式）の記述規則との変更点を説明します。

(a)　プログラム識別番号領域の撤廃

プログラム識別番号領域の撤廃によって，73カラム目以降もソースコードを記述できます。

COBOL登録集原文では，73カラム目以降はプログラム識別番号領域と呼ばれ，この領域に記述したコメントは無視されます。しかし，構文拡張したCOBOL登録集原文を使用する場合，次のことを考慮し，プログラム識別番号領域を撤廃しています。

指定できるオプションの増加に伴い，コード量が増加する。

COBOL登録集原文ファイルをExcelファイルから生成する場合，1行が短いと生成処理の難易度が高くなる。

(b)　予約語の追加

COBOL登録集原文の構文拡張に伴い，予約語を追加しています。

追加した予約語を次に示します。

BINARY

BIT

BY

COMMA

DATA

DELETE

DEPENDING

JUST

JUSTIFIED

LEFT

NULL

OF

ON

RIGHT

SIGN

SIZE

SPACE

STRING

TO

UNTIL

ZERO

(c)　構文拡張したCOBOL登録集原文共通の記述規則

各構文で共通の記述規則を次に示します。

●文字列定数の記述規則

文字列定数は，次のように文字列を「'」で囲みます。

'文字列'

なお，「'」自身を指定する場合は，「''」と記述してください。

●16進定数の記述規則

16進定数は，次のように16進数を「X'」と「'」で囲みます。

X'16進数'

●ノードとして指定するデータ項目の記述規則

ノードとして指定するデータ項目は，次のように記述します。

データ名A (OF データ名B)*

この記述は，データAがデータB内に存在することを意味しています。データBはデータAの親だけではなく，先祖のデータ項目を指定できます。ただし，データAを一意に特定できない場合はエラーになります。

これを基に，データA，データBおよびデータCが次に示す関係の場合のOFを用いた定義例を次に示します。

パターン1

    C
    └B
      └A

定義例

定義の可否

A

定義できる

A OF B

定義できる

A OF C

定義できる

A OF B OF C

定義できる

A OF C OF B

定義できない（CはBの子孫でないためエラーになる）

パターン2

    C
    └A
    └B
      └A

定義例

定義の可否

A

定義できない（Aを一意に特定できないためエラーになる）

A OF B

定義できる

A OF C

定義できない（Aを一意に特定できないためエラーになる）

A OF B OF C

定義できる

A OF C OF B

定義できない（CはBの子孫でないためエラーになる）

(d)　データ名の最大長の拡張

データ名の最大長はCOBOLの仕様に合わせて30文字としていましたが，バイナリフォーマット定義のノード名と同様に256文字に拡張しました。

ノード名の最大長の拡張に伴い，構文チェックも次のように変更になります。

COBOL登録集原文のデータ名が256文字を超えている場合は構文エラーになります。

COBOL登録集原文を解析した結果，データ名が重複している場合，データ項目設定ページでデータ名が重複しないように別名が付加されます。この別名はデータ名に連番を付与して作成されます。別名の付加によって256文字を超えてしまう場合，データ名の種別によって別名の付加方法が次のとおり異なります。

データ名の種別

別名の付加方法

NCName型

別名を付加しません。※1

NCName型以外

データ名のうち，NCName型に適応しない文字を'_'に変更し，別名を付加します。※2

ただし，連番は付与されません。

注※1

データ名重複エラーのままとなります。

注※2

データ名が256文字を超えた場合は構文エラーとなります。

(e)　データ項目名の設定

数字だけの文字列は指定できません。指定した場合は，構文エラーとなります。

4.5.2　データ項目の設定（COBOL85言語の形式を使用する場合）

COBOL85言語の形式を使用する場合のデータ項目の設定について説明します。

(1)　データ項目の記述形式

英字項目や数字項目などのデータ項目の記述は，この項で説明する規則に従っている必要があります。規則に従っていない場合は，構文エラーとなります。

COBOL登録集原文からバイナリフォーマット定義ファイルを生成する際に，個別文字コードを指定する場合のデータ項目の記述形式については，「付録P　バイナリデータ内に文字コードが混在する場合の対応」を参照してください。

(a)　データ項目の書き方

COBOLのデータ項目の書き方を次に示します。

レベル番号 {データ名｜FILLER}
［｛PICTURE｜PIC｝[IS] 文字列］
［［USAGE [IS]］｛COMPUTATIONAL-3｜COMP-3｜COMPUTATIONAL｜COMP｜DISPLAY｜NATIONAL｝］
［OCCURS 整数 [TIMES]］.

(b)　構文規則

レベル番号は，1〜2桁の符号なし整数で1〜49でなければなりません。

データ名の文字数は1〜30でなければなりません。

データ項目およびFILLER項目の数は32,760個を超えてはなりません。

OCCURS句に指定する整数の値は1〜2,147,483,647でなければなりません。

PICTURE句に指定できる文字は「表4-6　PICTURE句に指定できる文字」の内容だけです。

レベル番号，データ名，PICTURE句，USAGE句，およびOCCURS句の構文規則で，1.〜5.の構文規則で規定されている規則以外は，COBOL85言語の構文規則に従います。

USAGE句の構文規則を次に示します。

集団項目ではUSAGEは指定できません。

数値項目でDISPLAY，NATIONALを指定した場合は無視されます。

数値項目以外でUSAGEを指定した場合は無視されます。

データ項目は，1つのレコード（レベル番号01の集団項目），およびその従属データ項目だけでなければなりません。

COPY文は指定できません。

表4‒6　PICTURE句に指定できる文字

項番

データ型

PICTURE句に指定できる文字

小数部

使用できる桁数の範囲（小数部含む）

文字

桁数

1

英字項目

「A」

1

−

1〜2,147,483,647

2

英数字項目

「A」，「X」，「9」

1

3

数字項目

外部10進形式

「9」

1

「V」以降の文字

1〜18

「S」，「V」

0

4

内部10進形式

外部10進形式と同様

5

2進形式

「9」

1

×

「S」

0

6

英数字編集項目

「A」，「X」，「9」，「B」，「0」，「/」

1

−

1〜2,147,483,647

7

数字編集項目

「B」，「/」，「Z」，「0」，「9」，「,」，「.」，「*」，「+」，「-」，通貨編集文字

1

×

1〜249

「CR」，「DB」

2

「V」

0

8

日本語項目

「N」

2

−

2〜32,766

9

日本語編集項目

「N」，「B」

2

（凡例）

−：該当する項目はありません。

×：この機能ではサポートしていません。

注意

通常のCOBOLと同様に，各文字の直後に「(nn)」（nnは1〜2,147,483,647の数値）が指定された場合は，文字の反復回数となります。

(c)　注意事項

PICTURE句で指定する通貨編集文字や「Z」，「0」などの編集文字は桁数を算出する目的でだけ使用されます。データ項目に通貨編集文字などを埋め込む編集機能はサポートしていません。

(2)　データ型の対応

COBOLのデータ型と変換後のバイナリフォーマット定義ファイルのデータ型の対応を次の表に示します。

表4‒7　COBOLのデータ型とバイナリフォーマット定義ファイルのデータ型の対応

項番

COBOLのデータ型

バイナリフォーマット定義ファイルのデータ型

TP1/COBOL adapterでのデータ型

データ種別

埋め字

XMLスキーマ型

1

英字項目

文字列

スペース

string

文字列データ（string）

2

英数字項目

文字列

スペース

string

文字列データ（string）

3

数字項目

外部10進形式

ゾーン形式数値

−

decimal

10進データ（BigDecimal）

4

内部10進形式

パック形式数値

−

decimal

×

5

2進形式

小数点なし

符号付（無）2進数

−

integer

Shortデータ（Short）〜Longデータ（Long）

6

小数点あり

×

10進データ（BigDecimal）

7

外部浮動小数点項目

×

×

8

内部浮動小数点項目

4バイト

単精度データ（Float）

9

8バイト

倍精度データ（Double）

10

英数字編集項目

文字列

スペース

string

文字列データ（string）

11

数字編集項目

文字列

スペース

string

文字列データ（string）

12

指標データ項目

×

×

13

日本語項目

文字列

スペース

string

文字列データ（string）

14

日本語編集項目

文字列

スペース

string

文字列データ（string）

15

外部ブール項目

×

×

16

内部ブール項目

×

×

（凡例）

−：該当する項目はありません。

×：この機能ではサポートしていません。

(3)　要素名の設定

COBOLのデータ項目に別名を設定している場合，設定した別名がバイナリフォーマット定義ファイルの要素名となります。別名を設定していない場合，変換前のCOBOLのデータ名が，そのままバイナリフォーマット定義ファイルの要素名となります。

要素名に別名を設定する方法については，「4.5.4(3)　データ項目の設定」を参照してください。

(4)　符号の設定

バイナリフォーマット定義ファイルのデータ型に変換するときに，ゾーン形式数値およびパック形式数値を生成する場合は，符号の設定が「カスタム」の状態で生成し，単純内容要素ダイアログの項目に設定します。単純内容要素ダイアログの項目に設定される内容を次の表に示します。

表4‒8　属性の設定内容

項番

属性

設定内容

1

符号の設定

カスタム

2

符号の有無

PICTURE文字列で「S」が指定されている場合：あり

それ以外：なし

3

符号の種別

符号ビット

4

符号の位置

後

(5)　COBOLのデータ型のサイズの算出方法

データ型のサイズ（バイト）は，次の表に示す方法で算出されます。

表4‒9　データ型のサイズの算出方法

COBOLのデータ型

サイズ（バイト）

英字項目

桁数と同じです。

英数字項目

外部10進形式

内部10進形式

((桁数) / 2) + 1

2進形式

桁数から算出します。

1桁〜4桁の場合：2

5桁〜9桁の場合：4

10桁〜18桁の場合：8

英数字編集項目

桁数と同じです。

数字編集項目

日本語項目

日本語編集項目

4.5.3　データ項目の設定（サービスプラットフォームで独自に拡張した形式を使用する場合）

サービスプラットフォームで独自に拡張した形式を使用する場合のデータ項目の設定について説明します。

(1)　集団項目の記述形式

集団項目の記述形式を次に示します。

レベル番号 {データ名｜FILLER}
[{CHARSET {'MS932'｜'UTF8'｜'UTF16_BIG'｜'UTF16_LITTLE'｜'JIS'｜'EUC'｜'EUC_HJ'｜'KEIS_EBCDIK'｜'KEIS_EBCDIC'｜'KEIS'｜'IBM_EBCDIC_LATIN'｜'IBM_EBCDIC_KANA'｜'IBM_CODE'｜'JEF_EBCDIK'｜'JEF_EBCDIC'｜'JEF'｜'CUSTOM'}｜JAVA-ENCODING-CHARSET 文字コード}]
[ESCAPE-CHARACTER エスケープ文字]
[LINEFEED {LF｜CRLF}]
[DELETE EXTRA-SEPARATORS]
[(SEPARATOR セパレータ名 セパレータ値)*]
[OCCURS {最小出現回数 [TO UNBOUNDED] [TIMES]｜DEPENDING ON ノード [ABSOLUTE]}]
[SIZE DEPENDING ON ノード [ABSOLUTE] [CALC {SYSTEM｜DATA｜NODE}]]
[CHOOSE {DEPENDING ON ノード [ABSOLUTE]｜BY START-SEPARATOR}]
[CASE 選択条件値 [CASE-DELIMITER 区切り文字]]
[START-SEPARATOR 開始セパレータ名]
[MIDDLE-SEPARATOR 中間区切りセパレータ名]
[TERMINAL-SEPARATOR 終了セパレータ名]
[{LITTLE-ENDIAN｜BIG-ENDIAN}]
[CODE-TABLE-DIRECTORY-NAME コード変換テーブルの格納ディレクトリ名]
.

次のオプションはレコードで記述できます。

JAVA-ENCODING-CHARSET句

ESCAPE-CHARACTER句

LINEFEED句

DELETE EXTRA-SEPARATORS句

SEPARATOR句

LITTLE-ENDIAN句

BIG-ENDIAN句

CODE-TABLE-DIRECTORY-NAME句

また，次のオプションはレコードで記述できません。

OCCURS句

SIZE句

CALC句

(2)　基本項目の記述形式

基本項目の記述方法はデータ型によって異なります。

基本項目の記述形式を次に示します。

(a)　PICTURE句によるデータ型指定

PICTURE句で指定できるのは，固定長のデータ型だけです。

PICTURE句に指定できる文字については，「4.5.2(1)　データ項目の記述形式」を参照してください。

レベル番号 {データ名｜FILLER}
{PICTURE｜PIC} [IS] 文字列
[[USAGE [IS]] {COMPUTATIONAL-3｜COMP-3｜COMPUTATIONAL｜COMP｜DISPLAY｜NATIONAL}]
[{JUSTIFIED｜JUST} {LEFT｜RIGHT}]
[OCCURS {最小出現回数 [TO UNBOUNDED] [TIMES]｜DEPENDING ON ノード [ABSOLUTE]}]
[CASE 選択条件値 [CASE-DELIMITER 区切り文字]]
[CHARSET {'MS932'｜'UTF8'｜'UTF16_BIG'｜'UTF16_LITTLE'｜'JIS'｜'EUC'｜'EUC_HJ'｜'KEIS_EBCDIK'｜'KEIS_EBCDIC'｜'KEIS'｜'IBM_EBCDIC_LATIN'｜'IBM_EBCDIC_KANA'｜'IBM_CODE'｜'JEF_EBCDIK'｜'JEF_EBCDIC'｜'JEF'｜'CUSTOM'}]
[EMBEDDING-CHARACTER {SPACE｜NULL [TERMINATION]}]
[DELETE UNNECESSARY-CHARACTER]
.

(b)　STRING句によるデータ型の指定

文字列型の単純内容要素に変換する場合，STRING句で指定します。

レベル番号 {データ名｜FILLER}
STRING SIZE {整数｜DEPENDING ON ノード [ABSOLUTE]
[CALC{SYSTEM｜DATA｜NODE}]｜UNTIL EOD}
[{JUSTIFIED｜JUST} {LEFT｜RIGHT}]
[OCCURS {最小出現回数 [TO UNBOUNDED] [TIMES]｜DEPENDING ON ノード [ABSOLUTE]}]
[CASE 選択条件値 [CASE-DELIMITER 区切り文字]]
[CHARSET {'MS932'｜'UTF8'｜'UTF16_BIG'｜'UTF16_LITTLE'｜'JIS'｜'EUC'｜'EUC_HJ'｜'KEIS_EBCDIK'｜'KEIS_EBCDIC'｜'KEIS'｜'IBM_EBCDIC_LATIN'｜'IBM_EBCDIC_KANA'｜'IBM_CODE'｜'JEF_EBCDIK'｜'JEF_EBCDIC'｜'JEF'｜'CUSTOM'}]
[EMBEDDING-CHARACTER {SPACE｜NULL [TERMINATION]}]
[DELETE UNNECESSARY-CHARACTER]
[CONVERT-LOW-VALUE]
.

(c)　INTEGER句による整数型指定

整数型の単純内容要素に変換する場合，INTEGER句で指定します。

レベル番号 {データ名｜FILLER}
INTEGER SIZE {整数｜DEPENDING ON ノード [ABSOLUTE]
[CALC{SYSTEM｜DATA｜NODE}]｜UNTIL EOD}
[{JUSTIFIED｜JUST} {LEFT｜RIGHT}]
[OCCURS {最小出現回数 [TO UNBOUNDED] [TIMES]｜DEPENDING ON ノード [ABSOLUTE]}]
[CASE 選択条件値 [CASE-DELIMITER 区切り文字]]
[CHARSET {'MS932'｜'UTF8'｜'UTF16_BIG'｜'UTF16_LITTLE'｜'JIS'｜'EUC'｜'EUC_HJ'｜'KEIS_EBCDIK'｜'KEIS_EBCDIC'｜'KEIS'｜'IBM_EBCDIC_LATIN'｜'IBM_EBCDIC_KANA'｜'IBM_CODE'｜'JEF_EBCDIK'｜'JEF_EBCDIC'｜'JEF'｜'CUSTOM'}]
[EMBEDDING-CHARACTER {ZERO｜SPACE}]
[DELETE UNNECESSARY-CHARACTER]
[SIGN {NONE｜MINUS-ONLY｜ALWAYS}]
[CONVERT-LOW-VALUE]
.

(d)　ZONE句およびPACK句によるゾーン形式数値およびパック形式数値の指定

ゾーン形式数値またはパック形式数値の単純内容要素に変換する場合，ZONE句またはPACK句で指定します。

レベル番号 {データ名｜FILLER}
{ZONE｜PACK} SIZE {整数｜DEPENDING ON ノード [ABSOLUTE]
[VALUE-UNIT※ {BYTES｜DIGITS}] [CALC{SYSTEM｜DATA｜NODE}]｜UNTIL EOD}
[OCCURS {最小出現回数 [TO UNBOUNDED] [TIMES]｜DEPENDING ON ノード [ABSOLUTE]}]
[CASE 選択条件値 [CASE-DELIMITER 区切り文字]]
[DECIMAL-DIGITS 小数桁]
[SIGN {NONE｜ALWAYS}]
.

注※

VALUE-UNITはパック形式数値の場合だけ指定できます。

(e)　BINARY句による符号付2進数整数型または符号無2進数整数型の指定

符号付2進数整数型または符号無2進数整数型の単純内容要素に変換する場合，BINARY句で指定します。

レベル番号 {データ名｜FILLER}
BINARY SIZE 整数
[OCCURS {最小出現回数 [TO UNBOUNDED] [TIMES]｜DEPENDING ON ノード [ABSOLUTE]}]
[CASE 選択条件値 [CASE-DELIMITER 区切り文字]]
[SIGN {NONE｜ALWAYS}]
.

(f)　BYTE句によるバイト列指定

バイト列型の単純内容要素に変換する場合，BYTE句で指定します。

レベル番号 {データ名｜FILLER}
BYTE SIZE {整数｜DEPENDING ON ノード [ABSOLUTE]
[CALC{SYSTEM｜DATA｜NODE}]｜UNTIL EOD}
[OCCURS {最小出現回数 [TO UNBOUNDED] [TIMES]｜DEPENDING ON ノード [ABSOLUTE]}]
[CASE 選択条件値 [CASE-DELIMITER 区切り文字]]
[BASE64]
.

(g)　BIT句によるビット列指定

ビット列型の単純内容要素に変換する場合，BIT句で指定します。

レベル番号 {データ名｜FILLER}
BIT SIZE {整数}
[OCCURS {最小出現回数 [TO UNBOUNDED] [TIMES]｜DEPENDING ON ノード [ABSOLUTE]}]
[CASE 選択条件値 [CASE-DELIMITER 区切り文字]]
.

(3)　フォーマットの設定方法

レコードの集団項目にオプションの句を定義することによって，バイナリフォーマット定義のフォーマットの各項目を設定できます。設定項目，句および省略時のデフォルト値を次に示します。

表4‒10　フォーマットの設定項目

設定項目

対応するCOBOLの句

デフォルト値

文字コード

Code Converterが提供するエンコーダーとデコーダーで使用する文字コード

CHARSET

（ウィザードで設定した文字コード）

Javaが提供するエンコーダーとデコーダーで使用する文字コード

JAVA-ENCODING-CHARSET

windows-31j

セパレータ

エスケープ文字

ESCAPE-CHARACTER

（設定しない）

改行文字

LINEFEED

CR+LF

不要なセパレータの削除

DELETE EXTRA-SEPARATORS

無効

セパレータの定義

SEPARATOR

−

2進整数のエンディアン

リトルエンディアン

LITTLE-ENDIAN

（ウィザードで設定したエンディアン）

ビッグエンディアン

BIG-ENDIAN

コード変換テーブル

格納ディレクトリ名

CODE-TABLE-DIRECTORY-NAME

（設定しない）

（凡例）

−：該当する値はありません。

(a)　文字コード

バイナリフォーマット定義の文字コードを指定できます。

●Code Converterが提供するエンコーダーとデコーダーを使用する場合

文字コードをCHARASET句で指定します。

文字コードはウィザード上でも指定できますが，COBOL登録集原文で設定した内容が優先されます。

●Javaが提供するエンコーダーとデコーダーを使用する場合

文字コードをJAVA-ENCODING-CHARSET句で指定します。

文字コードはjava.nio API用の正準名または別名で設定します。ただし，次に示す文字コード以外の文字コードが設定された場合の動作は保障されません。

windows-31j

UTF-8

UTF-16BE

UTF-16LE

ISO-2022-JP

EUC-JP

x-IBM939

x-IBM930

次に文字コードオプションの書式を示します。

[{CHARSET {'MS932'｜'UTF8'｜'UTF16_BIG'｜'UTF16_LITTLE'｜'JIS'｜'EUC'｜'EUC_HJ'｜'KEIS_EBCDIK'｜'KEIS_EBCDIC'｜'KEIS'｜'IBM_EBCDIC_LATIN'｜'IBM_EBCDIC_KANA'｜'IBM_CODE'｜'JEF_EBCDIK'｜'JEF_EBCDIC'｜'JEF'｜'CUSTOM'}｜JAVA-ENCODING-CHARSET 文字コード}]

(b)　セパレータの指定

バイナリフォーマット定義のセパレータを指定できます。

●エスケープ文字を指定する場合

エスケープ文字を，ESCAPE-CHARACTER句で指定します。

ESCAPE-CHARACTER句の書式を次に示します。

ESCAPE-CHARACTER エスケープ文字

●改行文字を指定する場合

セパレータで使用する改行コードを，LINEFEED句で指定します。

LINEFEED句の書式を次に示します。

LINEFEED {LF｜CRLF}

改行コードには，次のどちらかを指定できます。

LF：LF（0x0A）

CRLF：CR＋LF（0x0D0A）

●不要なセパレータの削除を指定する場合

不要なセパレータの削除を，DELETE EXTRA-SEPARATORS句で指定します。

DELETE EXTRA-SEPARATORS句の書式を次に示します。

DELETE EXTRA-SEPARATORS

●セパレータを定義する場合

セパレータを定義する場合，SEPARATOR句で指定します。

SEPARATOR句の書式を次に示します。

SEPARATOR セパレータ名 セパレータ値

セパレータ名は文字列，セパレータ値は16進定数で指定します。

(c)　2進整数のエンディアン

バイナリフォーマット定義の2進整数のエンディアンを指定できます。

2進整数のエンディアンはウィザード上で指定できますが，COBOL登録集原文で設定した内容が優先されます。

●リトルエンディアンを指定する場合

2進整数のエンディアンオプションでリトルエンディアンを指定するときの書式を次に示します。

LITTLE-ENDIAN

●ビッグエンディアンを指定する場合

2進整数のエンディアンオプションでビッグエンディアンを指定するときの書式を次に示します。

BIG-ENDIAN

(d)　コード変換テーブル

バイナリフォーマット定義のコード変換テーブルの格納ディレクトリ名を指定できます。

コード変換テーブルの格納ディレクトリ名は，CODE-TABLE-DIRECTORY-NAME句で指定します。

CODE-TABLE-DIRECTORY-NAME句の書式を次に示します。

CODE-TABLE-DIRECTORY-NAME コード変換テーブルの格納ディレクトリ名

(4)　複合内容要素の設定方法

レコード以外の集団項目にオプションの句を定義することによって，バイナリフォーマット定義ファイルの複合内容要素の各項目を設定できます。設定項目，句および省略時のデフォルト値を次に示します。

表4‒11　複合内容要素の設定項目

設定項目

対応するCOBOLの句

デフォルト値

出現回数

OCCURS

1

サイズノード

SIZE

（設定しない）

選択構成

CHOOSE

逐次構成

選択条件値

CASE

（設定しない）

開始セパレータ

START-SEPARATOR

（設定しない）

中間区切りセパレータ

MIDDLE-SEPARATOR

（設定しない）

終了セパレータ

TERMINAL-SEPARATOR

（設定しない）

(a)　出現回数

出現回数を設定する場合，OCCURS句で指定します。

OCCURS句の書式を次に示します。

●出現回数を固定とする場合

OCCURS 出現回数 [TIMES]

出現回数には，1〜2147483647の整数を指定します。

●出現回数をデータの終端までとする場合

OCCURS 最小出現回数 TO UNBOUNDED [TIMES]

最小出現回数には，0または1を指定できます。

1を指定した場合，［構成要素タブ］-［出現回数］-［データの省略不可］オプションが有効になります。

0を指定した場合，［構成要素タブ］-［出現回数］-［データの省略不可］オプションが無効になります。

●出現回数を出現回数ノード指定とした場合

出現回数ノード指定の場合，出現回数ノードに指定する単純内容要素のデータ項目名に対応するデータ項目名を設定します。

OCCURS DEPENDING ON 出現回数指定データ項目名 [ABSOLUTE]

ABSOLUTE句を指定した場合は絶対パスとして扱われ，指定しない場合は基準パスとして扱われます。

(b)　サイズ指定

サイズノードを設定する場合，SIZE句で指定します。

SIZE句の書式を次に示します。

●サイズノードで「サイズ算出方法」を使用しない場合

SIZE DEPENDING ON サイズノード指定データ項目名 [ABSOLUTE]

●サイズノードで「サイズ算出方法」を使用する場合

SIZE DEPENDING ON サイズノード指定データ項目名 [ABSOLUTE]
  CALC {SYSTEM｜DATA｜NODE}

ABSOLUTE句を指定した場合は絶対パスとして扱われ，指定しない場合は基準パスとして扱われます。

なお，CALC句を記述しなかった場合の動作は次のとおりです。

サイズノードが可変長の数値型の場合

サイズ算出方法の指定なしとして扱われます。

サイズノードが固定長の数値型の場合

CALC SYSTEMを指定したとして扱われます。

サイズノードがビット列型の場合

CALC DATAを指定したとして扱われます。

ビット列型のサイズノードに対してCALC句を指定した場合，構文エラーになります。

(c)　選択構成

構成区分に選択構成を設定する場合，CHOOSE句で指定します。CHOOSE句を記述しない場合，構成区分は逐次構成となります。

CHOOSE句の書式を次に示します。

●選択種別に「選択条件ノード」を使用する場合

CHOOSE DEPENDING ON 選択条件ノード [ABSOLUTE]

●選択種別に「構成要素の開始セパレータ」を使用する場合

CHOOSE BY START-SEPARATOR

(d)　選択条件値

選択条件値を設定する場合，CASE句で指定します。また，複数の選択条件値を設定するときは，CASE-DELIMITER句で区切り文字を指定します。

CASE句の書式を次に示します。

●選択条件値を設定する場合

CASE 選択条件値

●区切り文字を指定して複数の選択条件値を設定する場合

CASE 選択条件値 [CASE-DELIMITER 区切り文字]

CASE-DELIMITER句に指定した区切り文字を使用して，複数の選択条件値を設定できます。

COBOL登録集原文の定義例については「(7)　複数の選択条件値を設定する場合のCOBOL登録集原文の定義例」を参照してください。

なお，選択条件値と区切り文字は文字列定数であるため「'」で囲んで記述してください。バイト列，およびビット列の選択条件値を指定する場合も，16進数の値を「'」で囲む必要があります（16進定数ではありません）。また，区切り文字を使用して複数の選択条件値を指定する場合は，選択条件値全体を「'」で囲んで記述してください。

(e)　開始セパレータ

開始セパレータを設定する場合，START-SEPARATOR句で指定します。

START-SEPARATOR句の書式を次に示します。

START-SEPARATOR 開始セパレータ名

(f)　中間区切りセパレータ

中間区切りセパレータを設定する場合，MIDDLE-SEPARATOR句で指定します。

MIDDLE-SEPARATOR句の書式を次に示します。

MIDDLE-SEPARATOR 中間区切りセパレータ名

(g)　終了セパレータ

終了セパレータを設定する場合，TERMINAL-SEPARATOR句で指定します。

TERMINAL-SEPARATOR句の書式を次に示します。

TERMINAL-SEPARATOR 終了セパレータ名

(5)　単純内容要素の設定方法

基本項目にオプションの句を定義することによって，バイナリフォーマット定義ファイルの単純内容要素の各項目を設定できます。

なお，PICTURE句で型指定した場合と，PICTURE句以外で型指定した場合とで設定項目，句および省略時のデフォルト値が異なります。

表4‒12　単純内容要素の設定項目（PICTURE句で型指定した場合）

設定項目

対応するCOBOLの句

デフォルト値

出現回数

OCCURS

1

選択条件値

CASE

（設定しない）

個別文字コード

CHARSET

（設定しない）

左右寄せ

JUSTIFIED

左

埋め字

EMBEDDING-CHARACTER

スペース（空白文字）

不要文字の削除

DELETE UNNECESSARY-CHARACTER

不要文字を削除しない

表4‒13　単純内容要素の設定項目（PICTURE句以外で型指定した場合）

設定項目

対応するCOBOLの句

デフォルト値

出現回数

OCCURS

1

選択条件値

CASE

（設定しない）

個別文字コード

CHARSET

（設定しない）

左右寄せ

JUSTIFIED

右（整数型の場合）

左（文字列型の場合）

埋め字

EMBEDDING-CHARACTER

スペース（空白文字）

不要文字の削除

DELETE UNNECESSARY-CHARACTER

不要文字を削除しない

符号の有無

SIGN

なし

小数部桁数

DECIMAL-DIGITS

0

エンコード形式

BASE64

hexBinary

LOW-VALUEの変換

CONVERT-LOW-VALUE

変換しない

(a)　出現回数

［単純内容要素］の［出現回数］を設定します。可変長（［データの終端まで］，［出現回数ノード］）も含みます。

出現回数を設定する場合，OCCURS句で指定します。

OCCURS句の書式を次に示します。

●出現回数を固定とする場合

OCCURS 出現回数 [TIMES]

出現回数には，1〜2147483647の整数を指定します。

●出現回数をデータの終端までとする場合

OCCURS 最小出現回数 TO UNBOUNDED [TIMES]

最小出現回数には，0または1を指定できます。

1を指定した場合，［構成要素タブ］-［出現回数］-［データの省略不可］オプションが有効になります。

0を指定した場合，［構成要素タブ］-［出現回数］-［データの省略不可］オプションが無効になります。

●出現回数を出現回数ノード指定とした場合

出現回数ノード指定の場合，出現回数ノードに指定する単純内容要素のデータ項目名に対応するデータ項目名を設定します。

OCCURS DEPENDING ON 出現回数指定データ項目名 [ABSOLUTE]

ABSOLUTE句を指定した場合は絶対パスとして扱われ，指定しない場合は基準パスとして扱われます。

(b)　選択条件値

選択条件値を設定する場合，CASE句で指定します。

CASE句の書式を次に示します。

CASE 選択条件値

なお，バイト列，およびビット列の選択条件値を指定する場合，16進数の定数を「'」で囲む必要があります。

(c)　データ種別

データ種別の判定は，PICTURE句で型指定された基本項目の場合と，PICTURE句以外で型指定された基本項目の場合で，次のように異なります。

●PICTURE句で型指定された基本項目の場合

PICTURE句の文字列によって判定します。

●PICTURE句以外で型指定された基本項目の場合

SIZE句の前にある句によって判定します。

SIZE句の前の句と単純内容要素のデータ種別の関係を次に示します。

SIZE句の前の句

単純内容要素のデータ種別

INTEGER

整数

STRING

文字列

ZONE

ゾーン形式数値

PACK

パック形式数値

BYTE

バイト列

BINARY

符号付（無）2進整数

(d)　サイズ指定

［単純内容要素］の［サイズ］を指定します。可変長（［データの終端まで］，［サイズノード］）も含みます。

●PICTURE句での指定

PICTURE句での指定は，PICTURE句の文字列によって異なります。

PICTURE句に指定できる文字については，「4.5.2(1)　データ項目の記述形式」を参照してください。

●PICTURE句以外での指定

PICTURE句以外の句で型指定された基本項目から変換する単純内容要素のサイズは，固定値のほか可変値（サイズノード指定，データの終端まで）にも対応します。

固定値の場合はバイト単位で記述します。ただし，ビット列型の場合はビット単位で記述します。

次に固定値の場合の書式を示します。

SIZE 整数

整数に指定できる値を次に示します。

型指定句

SIZE句で指定できる整数値

INTEGER，ZONE，BYTE

1〜2147483647

STRING

0※〜2147483647

PACK

1〜1073741823

BINARY

1〜8

BIT

1〜64

注※

文字列型のSIZE句で0を指定した場合，サイズ以外で指定することができる項目は選択条件値（CASE句）だけです。サイズ，選択条件値以外の項目が指定されていた場合は構文エラー（KECT26020-E）になります。

●サイズノードの指定

サイズノードを設定する場合，SIZE句で指定します。サイズノードの指定で，ABSOLUTE句を指定した場合は絶対パスとして扱われ，指定しない場合は基準パスとして扱われます。

SIZE句の書式を次に示します。

＜サイズノードで「サイズ算出方法」を使用しない場合＞

SIZE DEPENDING ON サイズノード指定データ項目名 [ABSOLUTE]

＜サイズノードで「サイズ算出方法」を使用する場合＞

SIZE DEPENDING ON サイズノード指定データ項目名 [ABSOLUTE]
   CALC {SYSTEM｜DATA｜NODE}

なお，CALC句を記述しなかった場合の動作は次のとおりです。

サイズノードが可変長の数値型の場合

サイズ算出方法の指定なしとして扱われます。

サイズノードが固定長の数値型の場合

CALC SYSTEMを指定したとして扱われます。

サイズノードがビット列型の場合

CALC DATAを指定したとして扱われます。

ビット列型のサイズノードに対してCALC句を指定した場合，構文エラーになります。

サイズノード値の単位が桁数の場合

CALC DATAを指定したとして扱われます。

＜サイズノードで「サイズノード値の単位」を設定する場合＞

PACK SIZE DEPENDING ON サイズノード指定データ項目名 [ABSOLUTE] VALUE-UNIT {BYTES｜DIGITS}

なお，VALUE-UNIT句を記述しなかった場合の動作は次のとおりです。

サイズノードでパック形式数値型を設定した場合

VALUE-UNIT BYTESを指定したとして扱われます。

サイズノードでパック形式数値型以外を設定した場合

サイズノード値の単位の指定なしとして扱われます。

●その他の指定

サイズをデータの終端までとする場合の書式を次に示します。

SIZE UNTIL EOD

(e)　詳細設定

次の項目について説明します。

個別文字コード

左右寄せ

埋め字

不要文字

小数部桁数

符号の有無

エンコード形式

LOW-VALUEの変換

●個別文字コード

個別文字コードを設定する場合，CHARSET句で指定します。

また，複合内容要素の直下にある単純内容要素の個別文字コードを一括で設定する場合，レコード以外の集団項目にCHARSET句を指定します。

CHARSET句の書式を示します。

[CHARSET {'MS932'｜'UTF8'｜'UTF16_BIG'｜'UTF16_LITTLE'｜'JIS'｜'EUC'｜'EUC_HJ'｜'KEIS_EBCDIK'｜'KEIS_EBCDIC'｜'KEIS'｜'IBM_EBCDIC_LATIN'｜'IBM_EBCDIC_KANA'｜'IBM_CODE'｜'JEF_EBCDIK'｜'JEF_EBCDIC'｜'JEF'｜'CUSTOM'}]

●左右寄せ

左右寄せを設定する場合，JUSTIFIED句で指定します。

JUSTIFIED句の書式を示します。

{JUSTIFIED｜JUST} {LEFT｜RIGHT}

なお，EMBEDDING-CHARACTER句でZEROが指定されている場合，LEFTは指定できません。

●埋め字

埋め字を設定する場合，EMBEDDING-CHARACTER句で指定します。

EMBEDDING-CHARACTER句の書式を示します。

＜文字列型の場合＞

EMBEDDING-CHARACTER {SPACE | NULL [TERMINATION]}

＜整数型の場合＞

EMBEDDING-CHARACTER {ZERO | SPACE}

埋め字には，次のどれかを指定できます。

ZERO：0

SPACE：空白文字

NULL：0x00

NULLを指定した場合に，TERMINATION句を記述すると「空文字（0x00）までをデータとする」オプションが有効となります。

なお，JUSTIFIED句でLEFTが指定されている場合，ZEROは指定できません。

●不要文字

不要文字の設定項目に「不要文字の削除」を設定する場合，DELETE句およびUNNECESSARY-CHARACTER句で指定します。

「不要文字の削除」を設定する場合の書式を次に示します。

DELETE UNNECESSARY-CHARACTER

DELETE句およびUNNECESSARY-CHARACTER句を記述しない場合，不要文字の設定項目に「不要文字を削除しない」が設定されます。

●小数部桁数

小数部桁数を設定する場合，DECIMAL-DIGITS句で指定します。

DECIMAL-DIGITS句の書式を示します。

DECIMAL-DIGITS 小数部桁数

●符号の有無

符号の有無を設定する場合，SIGN句で指定します。

SIGN句の書式を示します。

＜整数型の場合＞

SIGN {NONE｜MINUS-ONLY｜ALWAYS}

＜パック形式数値，ゾーン形式数値，または符号付(無)2進整数の場合＞

SIGN {NONE｜ALWAYS}

符号の有無には，次のどれかを指定できます。

NONE：符号なし

MINUS-ONLY：負の符号だけあり

ALWAYS：常に符号あり

●エンコード形式

バイト列のエンコード形式を設定する場合，BASE64句で指定します。

BASE64句の書式を次に示します。

BASE64

BASE64句を記述しない場合，「hexBinary」が設定されます。

●LOW-VALUEの変換

LOW-VALUEの変換を設定する場合，CONVERT-LOW-VALUE句で指定します。

CONVERT-LOW-VALUE句の書式を次に示します。

CONVERT-LOW-VALUE

CONVERT-LOW-VALUE句の指定がない場合，LOW-VALUEの変換をしない設定となります。

CONVERT-LOW-VALUE句の定義がある場合でも，次の条件に一致しなければ構文エラーとなります。

文字列型の場合

SIZE句が整数（固定長かつ0でない），かつEMBEDDING-CHARACTER句がSPACE

整数型の場合

SIZE句が整数（固定長）

(6)　COBOL登録集原文からバイナリフォーマット定義への変換例

構文拡張したCOBOL登録集原文からバイナリフォーマット定義への変換例を示します。

(a)　変換例1

●バイナリフォーマット定義の内容

要素名

区分

設定内容

Cobol2FdxTool-Ex01

フォーマット

文字コード：UTF8

セパレータの設定：

エスケープ文字：@

改行指定：LF

不要なセパレータの削除：有効

root

複合内容要素

構成区分：逐次構成

simple-str

単純内容要素

データ種別：文字列

サイズ：1バイト

個別文字コード：JIS

埋め字：空文字(0x00)

左右寄せ：右

complex-1

複合内容要素

構成区分：逐次構成

セパレータの定義：

Sepa-1：0xAA

中間区切りセパレータ名：Sepa-1

simple-int1

単純内容要素

データ種別：整数

サイズ：可変（データの終端まで）

符号の有無：負だけあり

埋め字：0

simple-int2

単純内容要素

データ種別：整数

サイズ：可変（データの終端まで）

符号の有無：負だけあり

左右寄せ：左

simple-str

単純内容要素

データ種別：文字列

サイズ：可変（データの終端まで）

左右寄せ：左

simple-pack

単純内容要素

データ種別：パック形式数値

サイズ：可変（データの終端まで）

simple-byte

単純内容要素

データ種別：バイト列

サイズ：1バイト

●COBOL登録集原文の内容

  01 root CHARSET 'UTF8' ESCAPE-CHARACTER '@'
          LINEFEED LF DELETE EXTRA-SEPARATORS SEPARATOR 'Sepa-1' X'AA'.
    03 simple-str STRING SIZE 1 JUSTIFIED RIGHT CHARSET 'JIS' EMBEDDING-CHARACTER NULL.
    03 complex-1 MIDDLE-SEPARATOR 'Sepa-1'.
      05 simple-int1 INTEGER SIZE UNTIL EOD EMBEDDING-CHARACTER ZERO SIGN MINUS-ONLY.
      05 simple-int2 INTEGER SIZE UNTIL EOD JUSTIFIED LEFT SIGN MINUS-ONLY.
      05 simple-str STRING SIZE UNTIL EOD.
      05 simple-pack PACK SIZE UNTIL EOD.
      05 simple-byte BYTE SIZE 1.

(b)　変換例2

●バイナリフォーマット定義の内容

要素名

区分

設定内容

root

複合内容要素

構成区分：逐次構成

complex-1

複合内容要素

構成区分：選択構成

選択種別：構成要素の開始セパレータ

セパレータの定義：

Sepa-1：0xAA

Sepa-2：0xBB

Sepa-3：0xCC

開始セパレータ：Sepa-1

中間区切りセパレータ：Sepa-2

終了セパレータ：Sepa-3

simple-int

単純内容要素

データ種別：整数

サイズ：可変（データの終端まで）

●COBOL登録集原文の内容

  01 root SEPARATOR 'Sepa-1' X'AA' SEPARATOR 'Sepa-2' X'BB' SEPARATOR 'Sepa-3' X'CC'.
    03 complex-1 CHOOSE BY START-SEPARATOR
       START-SEPARATOR 'Sepa-1' MIDDLE-SEPARATOR 'Sepa-2'
       TERMINAL-SEPARATOR 'Sepa-3'.
       05 simple-int INTEGER SIZE UNTIL EOD.

(c)　変換例3

●バイナリフォーマット定義の内容

要素名

区分

設定内容

root

複合内容要素

−

size-node

単純内容要素

データ種別：整数

サイズ：4バイト

occurs-node

単純内容要素

データ種別：整数

サイズ：4バイト

choose-node

単純内容要素

データ種別：整数

サイズ：1バイト

complex-choose

複合内容要素

構成区分：選択構成

選択種別：選択条件ノード

選択条件ノード：root/choose-node

（絶対パス）

simple-str

単純内容要素

データ種別：文字列

サイズ：可変（サイズノード）

サイズノード：root/size-node

（絶対パス）

選択条件値：1

simple-pack

単純内容要素

データ種別：パック形式数値

サイズ：可変（サイズノード）

サイズノード：root/size-node

（絶対パス）

complex-occurs

複合内容要素

構成区分逐次構成

出現回数ノード：root/occurs-node

（絶対パス）

simple-str

単純内容要素

データ種別：文字列

サイズ：可変（サイズノード）

サイズノード：root/size-node

（絶対パス）

（凡例）

−：該当しません。

●COBOL登録集原文の内容

  01 root.
    03 size-node INTEGER SIZE 4.
    03 occurs-node INTEGER SIZE 4.
    03 choose-node INTEGER SIZE 1.
    03 complex-choose CHOOSE DEPENDING ON choose-node ABSOLUTE.
      05 simple-str STRING SIZE DEPENDING ON size-node ABSOLUTE CASE '1'.
      05 simple-pack PACK SIZE DEPENDING ON size-node ABSOLUTE.
    03 complex-occurs OCCURS DEPENDING ON occurs-node ABSOLUTE.
      05 simple-str STRING SIZE DEPENDING ON size-node ABSOLUTE.

(d)　変換例4

●バイナリフォーマット定義の内容

要素名

区分

設定内容

root

複合内容要素

−

complex-1

複合内容要素

−

size-node

単純内容要素

データ種別：整数

サイズ：4バイト

simple-str

単純内容要素

データ種別：文字列

サイズ：可変（サイズノード）

サイズノード：complex-1/size-node

（基準パス）

（凡例）

−：該当しません。

●COBOL登録集原文の内容

  01 root.
    03 complex-1.
      05 size-node INTEGER SIZE 4.
      05 simple-str STRING SIZE DEPENDING ON size-node.

(e)　変換例5

●バイナリフォーマット定義の内容

要素名

区分

設定内容

root

複合内容要素

−

simple-int

単純内容要素

データ種別：整数

サイズ：8バイト

出現回数：固定（3回）

simple-str

単純内容要素

データ種別：文字列

サイズ：8バイト

出現回数：データの終端まで

（データの省略不可）

（凡例）

−：該当しません。

●COBOL登録集原文の内容

01 root.
    05 simple-int INTEGER SIZE 8 OCCURS 3.
    05 simple-str STRING SIZE 8 OCCURS 1 TO UNBOUNDED.

(f)　変換例6

●バイナリフォーマット定義の内容

要素名

区分

設定内容

root

複合内容要素

−

simple-int

単純内容要素

データ種別：整数

サイズ：8バイト

出現回数：データの終端まで

（データの省略不可）

simple-str

単純内容要素

データ種別：文字列

サイズ：8バイト

出現回数：データの終端まで

（データの省略可）

（凡例）

−：該当しません。

●COBOL登録集原文の内容

  01 root.
      05 simple-int INTEGER SIZE 8 OCCURS 1 TO UNBOUNDED.
      05 simple-str STRING SIZE 8 OCCURS 0 TO UNBOUNDED.

(g)　変換例7

●バイナリフォーマット定義の内容

要素名

区分

設定内容

root

複合内容要素

2進整数のエンディアン：ビッグエンディアン

simple-bin

単純内容要素

データ種別：符号無2進整数

サイズ：4バイト

●COBOL登録集原文の内容

  01 root BIG-ENDIAN.
      05 simple-bin PIC 9(8) COMP.

(7)　複数の選択条件値を設定する場合のCOBOL登録集原文の定義例

COBOL登録集原文では，集団項目にCHOOSE句（選択構成）を記述し，DEPENDING ON句で選択条件ノードを指定してください。次に集団項目の配下の項目でCASE句，およびCASE-DELIMITER句を使用して選択条件値を指定してください。定義例を次に示します。

●COBOL登録集原文の内容

  01 root.
    03 id STRING SIZE 3.
    03 complex CHOOSE DEPENDING ON id.
      05 A STRING SIZE 1 CASE 'aaa,bbb,ccc' CASE-DELIMITER ','.
      05 B INTEGER SIZE 1 CASE 'ddd'.
      05 C BYTE SIZE 1.

上記のCOBOL登録集原文でバイナリフォーマット定義ファイルを生成した場合，バイナリフォーマット定義エディタでは次の設定となります。

図4‒8　COBOL登録集原文から生成したバイナリフォーマット定義

4.5.4　バイナリフォーマット定義ファイルの生成方法

COBOL登録集原文ファイルからのバイナリフォーマット定義ファイルの生成機能を利用したデータ変換の操作の流れを次に示します。

図4‒9　データ変換の操作の流れ

データ変換に関する操作について次に説明します。

(1)　新規ファイルウィザードの起動

新規ファイルウィザードの起動方法について説明します。

次のどちらかの方法で新規ファイルウィザードを開きます。

Eclipseのメニューから［ファイル］−［新規］−［その他］を選択します。

パッケージ・エクスプローラーで任意の場所を右クリックし，［新規］−［その他］を選択します。

新規ファイルウィザードで，［HCSCTEフォーマット定義］−［バイナリフォーマット定義ファイル (COBOL登録集原文からの変換)］を選択します。

［次へ］ボタンをクリックします。

［COBOL登録集原文設定ページ］に進みます。

(2)　変換するファイルの指定

変換するCOBOL登録集原文ファイルの指定方法について説明します。

［COBOL登録集原文設定ページ］で［参照］ボタンをクリックし，変換するCOBOL登録集原文ファイルを指定します。

［PICTURE句の通貨編集文字］に，使用するPICTURE句の通貨編集文字を指定します。

PICTURE句の通貨編集文字に指定できる文字については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.10　［新規バイナリフォーマット定義ファイル］ウィザードのページ」を参照してください。

［基本項目の文字コード］で，COBOL登録集原文ファイルの英数字項目などで使用している文字コードを選択します。

［2進形式のエンディアン］で，ビッグエンディアンまたはリトルエンディアンのどちらかを選択します。

［次へ］ボタンをクリックします。

COBOL登録集原文ファイルが変換され，［データ項目設定ページ］に進みます。変換中にエラーが発生した場合は，エラーメッセージが表示されます。

(3)　データ項目の設定

データ項目の設定方法について説明します。

変換後のバイナリフォーマット定義ファイルの要素名を変更する場合は，［データ項目設定ページ］で［別名］のセルを選択し，任意の名称を入力します。

指定した名称に誤りがある場合は，ページ上部にメッセージが表示されます。［別名］に指定できる文字については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.10　［新規バイナリフォーマット定義ファイル］ウィザードのページ」を参照してください。

［次へ］ボタンをクリックします。

［出力ファイル設定ページ］に進みます。

［戻る］ボタンをクリックすると，設定した内容を破棄するかを確認するメッセージが表示されます。［COBOL登録集原文設定ページ］に戻ってCOBOL登録集原文ファイルを指定し直す場合は，［OK］ボタンをクリックします。

(4)　出力ファイルの設定

出力ファイルの設定方法について説明します。

［出力ファイル設定ページ］のツリービューから出力先のフォルダを指定します。

［出力ファイル設定ページ］の詳細は，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.10　［新規バイナリフォーマット定義ファイル］ウィザードのページ」を参照してください。

［フォーマット名］に，バイナリフォーマット定義ファイルのフォーマット名を入力します。

［終了］ボタンをクリックします。

変換後のバイナリフォーマット定義ファイルが出力され，バイナリフォーマット定義エディタが起動されます。ファイル出力中は，画面下部にプログレスバーが表示されます。

参考

変換後のバイナリフォーマット定義ファイルは，バイナリフォーマット定義エディタで直接作成されたファイルと同様に，バイナリフォーマット定義エディタで編集することができます。バイナリフォーマット定義エディタの詳細は，「4.4.1　バイナリフォーマット定義ファイルのデータ型と文字コードの種類」を参照してください。

4.6　バイナリフォーマット定義ファイルからXMLスキーマファイルの生成

cscfdx2xsdコマンドを使用すると，バイナリフォーマット定義ファイルからXMLスキーマファイルを生成できます。バイナリデータを同じ構造のXMLデータへ変換定義する場合に，このコマンドを使用すると変換先のXMLスキーマファイルを容易に作成できます。

cscfdx2xsdコマンドの詳細は，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「cscfdx2xsd（バイナリフォーマット定義ファイルからXMLフォーマット定義ファイルの生成）」を参照してください。

次にcscfdx2xsdコマンドを活用する例として，バイナリデータを読み込むファイルアダプタの定義の流れを示します。

バイナリフォーマット定義ファイルの作成

ウィザードを利用してバイナリフォーマット定義ファイルを作成します。

バイナリフォーマット定義ファイルの作成方法については，「4.4　電文フォーマット（バイナリフォーマット定義ファイル）の作成方法」を参照してください。

XMLフォーマット定義ファイルの作成

作成したバイナリフォーマット定義ファイルを基に，cscfdx2xsdコマンドを実行し，XMLスキーマファイルを生成します。コマンドでバイナリデータを同じ構造のXMLデータへ変換すると，XMLスキーマ定義をエディタで作成する必要がなくなります。

ビジネスプロセス・サービスアダプタの定義

ウィザードを利用して，作成したバイナリフォーマット定義の設定，コマンドで生成したXMLスキーマ定義の設定，およびデータ変換の定義を作成します。

ビジネスプロセスの定義については，「5.　ビジネスプロセスの定義」を参照してください。

サービスアダプタの定義については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「3.　サービスアダプタの定義」を参照してください。データ変換定義については，「7.　データ変換の定義」を参照してください。

4.7　電文フォーマットの変更

電文フォーマットを変更した場合，データ変換を定義し直す必要があります。電文フォーマットを変更したあとに，データ変換を定義し直さないと，検証（サービスアダプタ，ビジネスプロセス）またはパッケージングでエラーが発生します。

データ変換を定義し直すときは，以前に作成したデータ変換定義を利用できます。新規に定義する必要はありません。電文フォーマットを変更した場合の定義手順および注意事項については，「7.3.2　電文フォーマットを変更した場合の定義手順」を参照してください。

5　ビジネスプロセスの定義

この章では，ビジネスプロセスの定義について説明します。

5.1　ビジネスプロセスの定義の手順

ここでは，ビジネスプロセスの定義を設定する手順について説明します。

5.1.1　定義の流れ

ビジネスプロセスの定義の流れを次の図に示します。

図5‒1　ビジネスプロセスの定義の流れ

ビジネスプロセスの定義に関する作業について次に説明します。

(1)　ビジネスプロセスの追加

ビジネスプロセスを追加するには，次のどちらかの方法を利用します。

新規に追加する場合

ウィザードを利用してビジネスプロセスを新規に追加します。

ウィザードを利用してビジネスプロセスを新規に追加するには，未定義のビジネスプロセスを追加する方法と，あらかじめBPMNを用いた上流設計ツールで作成したBPELファイルをインポートして，ビジネスプロセスの定義に変換して追加する方法があります。

ビジネスプロセスを新規に追加する方法の詳細については，「5.2.1　ビジネスプロセスを新規に追加する」を参照してください。

定義済みのビジネスプロセスを利用する場合

定義済みのビジネスプロセスを複製してビジネスプロセスを追加できます。定義済みのビジネスプロセスを複製すると，同じ定義内容のビジネスプロセスが追加されます。複製したビジネスプロセスの定義内容を編集することもできます。

定義済みのビジネスプロセスを利用してビジネスプロセスを追加する方法の詳細は，「5.2.2　定義済みビジネスプロセスを利用してビジネスプロセスを追加する」を参照してください。

(2)　ビジネスプロセスの内容の定義

ビジネスプロセス定義画面でアクティビティ，および変数・相関セットを定義します。

定義の方法および定義の内容の詳細については，「5.3　ビジネスプロセスの内容の定義」を参照してください。ビジネスプロセス定義画面の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.3　ビジネスプロセス定義画面」を参照してください。

(3)　ビジネスプロセスの保存

編集したビジネスプロセスの定義情報は，必要に応じてリポジトリに保存する必要があります。

ビジネスプロセスの定義情報の保存方法と保存されるタイミングについては，「5.8　ビジネスプロセスの保存」を参照してください。

(4)　ビジネスプロセスの検証

定義したビジネスプロセスの整合性を検証します。ビジネスプロセスの定義中や定義が終わったあとなど，任意のタイミングで検証できます。

検証方法の詳細については，「5.10　ビジネスプロセスの検証」を参照してください。

(5)　ビジネスプロセスのデバッグ

定義したビジネスプロセスを開発環境でデバッグします。ビジネスプロセスの定義が終わったあと，任意のタイミングでデバッグできます。

ビジネスプロセスをデバッグする方法については，「10.　ビジネスプロセスのデバッグ」を参照してください。

(6)　ビジネスプロセスの編集

定義済みのビジネスプロセスは，必要に応じて定義内容を編集して変更できます。

ビジネスプロセスの編集方法の詳細については，「5.9　ビジネスプロセスの編集」を参照してください。

(7)　ビジネスプロセスの削除

不要になったビジネスプロセスは，必要に応じて削除できます。

ビジネスプロセスの削除方法については，「5.11　ビジネスプロセスの削除」を参照してください。

5.2　ビジネスプロセスの追加

ビジネスプロセスは次の方法で追加できます。

ビジネスプロセス追加ウィザードを利用する。

ビジネスプロセスを新規に追加する場合，ビジネスプロセス追加ウィザードを利用します。また，すでに作成されているビジネスプロセスを複製して，新しいビジネスプロセスを追加することもできます。

XMLファイルを使用してビジネスプロセスをインポートする。

ビジネスプロセスなどのHCSCコンポーネントの内容を定義したXMLファイルを，HCSCTEプロジェクトにインポートして追加します。この方法では，一度に複数のビジネスプロセスを追加できます。詳細については「6.　サービス定義のインポート・エクスポート」を参照してください。

ここでは，ビジネスプロセス追加ウィザードを利用する方法について説明します。

5.2.1　ビジネスプロセスを新規に追加する

ビジネスプロセス追加ウィザードを利用してビジネスプロセスを新規に追加する方法には，次の2つがあります。

未定義のビジネスプロセスの新規追加

未定義のビジネスプロセスを新規に追加する方法です。この方法で新規に追加されるビジネスプロセスは，何も定義されていない状態になります。

BPELファイルをインポートして新規追加

あらかじめBPMNを用いた上流設計ツールでBPELファイルを作成します。そのあと，BPELファイルをインポートしてビジネスプロセスの定義に変換して新規に追加する方法です。この方法で新規に追加されるビジネスプロセスには，基となったBPELファイルの定義情報が引き継がれます。

それぞれの方法について，次に説明します。

(1)　未定義のビジネスプロセスを新規に追加する

何も定義されていないビジネスプロセスを新規に追加する方法を次に示します。

ツリービューのサービス定義一覧で，右クリックして［ビジネスプロセス追加］を選択します。

ビジネスプロセス定義を追加するためのダイアログが表示されます。

ビジネスプロセス名を入力し，ステータスを永続化するかどうか（ビジネスプロセスの実行状態をデータベースに保存するかどうか）を選択します。

ビジネスプロセス名（ビジネスプロセスのサービス名）は，64バイト以内で入力します。

［終了］ボタンをクリックします。

必要なファイルが作成され，リポジトリに保存されます。

ビジネスプロセスが正常に保存されると，ビジネスプロセス定義画面が表示されます。

(2)　BPELファイルをインポートしてビジネスプロセスを新規に追加する

あらかじめ上流設計ツールでBPELファイルを作成し，BPELファイルをインポートしてビジネスプロセスを新規に追加する方法について説明します。

(a)　BPELファイルの作成

上流設計ツールでBPEL1.1またはBPEL2.0に準拠したBPELファイルを作成します。BPELファイルの作成方法については，利用する上流設計ツールのドキュメントを参照してください。

BPELファイルに定義した要素および属性の内容と，ビジネスプロセス定義の内容との関連については，「付録E　上流設計ツールとの連携で使用するBPELのサポート範囲」を参照してください。

(b)　ビジネスプロセスの新規追加

BPELファイルをインポートして，ビジネスプロセスを新規に追加する方法を次に示します。

ツリービューのサービス定義一覧で，右クリックして［ビジネスプロセス追加］を選択します。

ビジネスプロセス定義を追加するためのダイアログが表示されます。

ビジネスプロセス名を入力し，ステータスを永続化するかどうか（ビジネスプロセスの実行状態をデータベースに保存するかどうか）を選択します。

ビジネスプロセス名（ビジネスプロセスのサービス名）は，64バイト以内で入力します。

［BPELファイル］の［インポートする］のチェックボックスをチェックします。

［ファイル名］にインポートするBPELファイルを指定します。

［...］ボタンをクリックして，インポートするBPELファイルを選択することもできます。

アクティビティの配置方法を選択します。

［終了］ボタンをクリックします。

BPELファイルの定義が，ビジネスプロセスの定義に変換されます。変換が終わり，必要なファイルが作成されると，リポジトリに保存されます。

ビジネスプロセスが正常に保存されると，ビジネスプロセス定義画面が表示されます。表示されるビジネスプロセス定義画面のキャンバスには，手順5.で選択した方法でアクティビティが配置されます。

注意事項

BPELファイルをインポートする場合，次の点に注意が必要です。

変換されないBPELの定義

サービスプラットフォームの開発環境でサポートしていないBPELの定義は，無視されるか，無操作アクティビティに変換されます。

BPELファイルに定義した要素および属性の内容と，ビジネスプロセス定義の内容との関連については，「付録E　上流設計ツールとの連携で使用するBPELのサポート範囲」を参照してください。

BPELファイルでメッセージ型の変数が定義されていた場合

上流設計ツールでメッセージの名称を定義し，BPELファイルにメッセージ型の変数が定義されていた場合，BPELファイルをインポートして作成したビジネスプロセスでは，変数の種別が文字列型（string）に変換されます。

この場合，インポート後に変数の種別をメッセージ型（XML）に変更してください。変数の定義については，「5.5.1(6)　変数の定義方法」を参照してください。

サービス呼出アクティビティが定義されていた場合

BPELファイルをインポートしてビジネスプロセスを作成するとき，BPELファイルのinvoke要素はサービス呼出アクティビティに変換されます。invoke要素のportType属性のローカル名が呼び出すサービス名に，operation属性がオペレーション名に変換されます。

ただし，リポジトリに該当するサービスやオペレーションがない場合には，サービス名やオペレーション名は変換されません。

サービス名やオペレーション名が変換されなかった場合，BPELファイルをインポートしたあと，呼び出す対象のサービスアダプタやビジネスプロセスを作成して，サービス名およびオペレーション名を割り当てる必要があります。

BPELファイルに長い名称のアクティビティが多数定義されていた場合

配置方法で横方向が指定されていて，BPELファイルに長い名称のアクティビティが多数定義されている場合，インポート後にキャンバスの端でアクティビティが重なってしまうことがあります。その場合は，アクティビティを配置し直してください。

(3)　ステータスの永続化の設定

ビジネスプロセスには，データベースにプロセスの実行状態および実行履歴を永続化するビジネスプロセスと，永続化しないビジネスプロセスの2種類があります。永続化とは，プロセスの実行状態および実行履歴をデータベースに記録することです。

永続化するビジネスプロセスは，プロセスの実行状態と実行履歴の記録があるため，障害が発生した場合に，プロセスの実行の進捗度がわかり，プロセスを再実行できます。永続化しないビジネスプロセスは，プロセスの実行状態と実行履歴の記録を採らないため，高性能を実現する必要があるビジネスプロセスの場合に設定します。

永続化するビジネスプロセスではできることが，永続化しないビジネスプロセスではできないといった制約事項があります。永続化しないビジネスプロセスは，次の条件を満たす場合に定義できます。

非同期のサービスアダプタに対して，サービスを呼び出すサービス呼出アクティビティを含まない。

待機アクティビティを含まない。

受付アクティビティを複数含まない。

プロセスインスタンスの再実行を使用しない（障害発生時は，サービスリクエスタからサービス呼び出し要求（ビジネスプロセスの呼び出し）を再度実行する）。

注意事項

永続化するビジネスプロセスの場合，繰り返しアクティビティのリスト指定方式は使用できません。

5.2.2　定義済みビジネスプロセスを利用してビジネスプロセスを追加する

すでに定義されているビジネスプロセスを複製して，ビジネスプロセスを追加できます。

ツリービューのサービス定義一覧で，複製するビジネスプロセスを選択して右クリックします。

サービス一覧のポップアップメニューが表示されます。

ポップアップメニューから［複製］を選択します。

選択したビジネスプロセスの複製が作成されます。複製されたビジネスプロセス名（ビジネスプロセスのサービス名）やサービスID※などは，システム内で競合しないよう，自動的に別の情報が割り当てられます。

注※

サービスアダプタおよびビジネスプロセスを追加するときに，自動的に割り当てられるシステム内で一意の番号です。サービスIDは変更できますが，すでに使用されているサービスIDには変更できません。

注意事項

ビジネスプロセスを複製すると，複製したビジネスプロセスに含まれるユーザ定義受付（呼出先固定）もあわせて複製されます。ただし，ユーザ定義受付（呼出先固定）だけを複製することはできません。なお，ユーザ定義受付（呼出先選択）だけを複製することはできます。

5.3　ビジネスプロセスの内容の定義

ビジネスプロセスの内容はビジネスプロセス定義画面で定義します。

ビジネスプロセス定義画面は，ツリービューのサービス定義一覧で表示されたサービス内のビジネスプロセスをダブルクリックすると表示されます。

ビジネスプロセス定義画面の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.3　ビジネスプロセス定義画面」を参照してください。

ビジネスプロセス定義画面では，アクティビティと変数・相関セットを定義します。

5.3.1　アクティビティ

ビジネスプロセスは，複数のアクティビティを連結して定義します。

アクティビティとは，ビジネスプロセスの構成要素となる部品であり，処理の構造も表現したものです。複数のアクティビティを連結して，ビジネスプロセスの処理フローを定義します。ビジネスプロセスは，アクティビティを画面上で配置・連結して定義します。

アクティビティの配置，連結方法の詳細については，「5.4　アクティビティの配置と連結」を参照してください。

注意事項

1つのビジネスプロセスを実行する場合に，そのプロセスインスタンス内に生成できるアクティビティインスタンスの数は最大で2,147,483,648個です。ただし，次の場合は生成できる数が最大で32,768個になります。

activitynumber-maximum-compatibleプロパティに「ON」を設定した場合

旧バージョンからの移行で，データベースを使用している環境を上書きインストールした場合

最大数を変更するには，HCSCサーバの再セットアップが必要です。再セットアップすると，ビジネスプロセスの実行履歴が削除されるので注意してください。

最大数より多いアクティビティインスタンスを生成しようとしたときは，ビジネスプロセスの実行中にエラーになります。

なお，アクティビティインスタンスには，開始アクティビティ，終了アクティビティ，順次処理アクティビティなどのすべてのアクティビティが含まれます。

また，繰り返しアクティビティで処理を繰り返したときは，実行するアクティビティの数だけアクティビティインスタンスが生成されます。

5.3.2　変数・相関セット

ビジネスプロセスには，変数と相関セットを定義できます。

(1)　変数

ビジネスプロセスの処理の中で，条件式の項の値などに変数値を利用する場合，アクティビティの定義で変数を宣言します。

ビジネスプロセス内で利用できる変数の種類，アクティビティとの関係および定義方法については，「5.5.1　変数の定義」を参照してください。

(2)　相関セット

相関セットとは，サービスリクエスタからHCSCサーバを介してサービス部品に送信する要求電文を一意に識別するために利用する文字列です。

相関セットとアクティビティとの関係や定義方法については，「5.5.2　相関セットの定義」を参照してください。

注意事項

ビジネスプロセスの定義では，定義中に入力値が正しいかどうかのチェックはされません。入力値が正しいかどうかは，ビジネスプロセスの検証でチェックされます。入力値が正しくない場合，検証でエラーになります。

5.4　アクティビティの配置と連結

ビジネスプロセス定義画面では，アクティビティをキャンバスに配置し，連結してビジネスプロセスの処理フローを定義します。また，フォルト処理を設定する場合には，アクティビティ間の連結にフォルト処理を定義します。

以降の項では，アクティビティの配置方法，アクティビティの連結方法およびフォルト処理の定義方法について説明します。

5.4.1　アクティビティを配置する

ビジネスプロセス定義画面でのアクティビティの配置方法を次に示します。

パレットの基本アクティビティまたは構造アクティビティの中から，キャンバスに配置するアクティビティをクリックします。

クリックしたアクティビティが選択された状態になります。

キャンバス上の適当な場所をクリックします。

選択したアクティビティがキャンバス上に配置されます。配置されたアクティビティは，ドラッグ＆ドロップで場所を移動できます。

参考

次の手順でもアクティビティを配置できます。

パレットの基本アクティビティまたは構造アクティビティの中から，キャンバスに配置するアクティビティをドラッグします。

キャンバス上の適当な場所にドロップします。

なお，各アクティビティで定義できる内容の詳細については，「5.6　アクティビティの定義」を参照してください。

注意事項

デフォルトでは，オートコネクト機能が有効になっています。キャンバスに配置済みのアクティビティの近くに，別のアクティビティを配置した場合，自動的にコネクションが連結されることがあります。コネクションの連結をしないでアクティビティを配置したいときは，配置済みのアクティビティから離れた位置に配置してください。オートコネクト機能については，「5.4.3　アクティビティのオートコネクト」を参照してください。

ポイント

上流設計ツールで作成したBPELファイルをインポートしてビジネスプロセスを追加した場合，ビジネスプロセスを追加するときに選択した配置方法によって，キャンバスに初期表示されるアクティビティの配置が異なります。

「縦方向」を選択した場合

上から下に処理が流れる形でアクティビティが初期表示されます。

「横方向」を選択した場合

左から右に処理が流れる形でアクティビティが初期表示されます。

必要に応じてドラッグ＆ドロップしたり，アクティビティを整列したりしてください。ビジネスプロセス定義画面（キャンバス）での操作については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.3　ビジネスプロセス定義画面」を参照してください。

5.4.2　アクティビティを連結する

キャンバスに配置された2つのアクティビティを連結すると，ビジネスプロセスの実行順序が定義されます。

(1)　連結の種類

アクティビティの連結には，次の種類があります。

コネクションでの連結

通常のアクティビティの連結に利用します。

フォルトコネクションでの連結

アクティビティでフォルトが発生したときのためのフォルト処理を定義する場合に利用します。フォルト処理の定義の詳細については，「5.4.4　フォルト処理を定義する」を参照してください。

リンクコネクションでの連結

並列処理アクティビティを利用した並列処理で，リンクを定義する場合に利用します。並列処理とリンクについては，「5.6.15　並列処理アクティビティ」を参照してください。

連結方法によって，キャンバス上の連結線の表示は異なります。連結方法と連結線の関係を次の表に示します。

表5‒1　連結の画面表示

連結方法

表示される連結線

線の色

線の種類

終端

コネクションでの連結

黒

実線

三角の矢印

フォルトコネクションでの連結

赤

破線

三角の矢印

リンクコネクションでの連結

青

点線

線の矢印

(2)　連結の設定方法

アクティビティを連結する方法を次に示します。

パレットの［コネクション］，［リンク］，または［フォルト］をクリックします。

コネクション，フォルトコネクション，またはリンクコネクションが選択された状態になります。

この状態で，アクティビティにマウスポインタを合わせると，そのアクティビティを連結元に設定できる場合，アクティビティの背景色が変わります。

キャンバスに配置したアクティビティのうち，連結元となるアクティビティをクリックします。

連結元となるアクティビティが設定されます。

この状態で，ほかのアクティビティにマウスポインタを合わせると，そのアクティビティを連結先に設定できる場合，アクティビティの背景色が変わります。

キャンバスに配置したアクティビティのうち，連結先となるアクティビティをクリックします。

連結元となるアクティビティと連結先となるアクティビティが連結されます。

(3)　連結の変更方法

すでに設定されている連結を変更するには，連結線の始点または終点をドラッグし，ほかのアクティビティにドロップします。

(4)　連結線の折り曲げ

連結線は，折り曲げて表示できます。アクティビティの連結が複雑になり，キャンバス上の連結線を整理する場合などに利用できます。連結線を折り曲げる方法について次に示します。

キャンバス上で連結線を選択します。

連結線の始点と終点の中間に折り曲げられる個所（ベンドポイント）が表示されます。

ベンドポイントに選択ツールのポインタを合わせます。

十字の矢印（[図データ]）が表示されます。

矢印を任意の位置にドラッグ＆ドロップします。

連結線がベンドポイントから折れ曲がります。

ベンドポイントで折り曲げた連結線では，次の個所もベンドポイントとして利用できます。

連結線の始点とベンドポイントの中間

ベンドポイントと連結線の終点の中間

ベンドポイントとベンドポイントの中間

(5)　アクティビティの連結条件

アクティビティと利用する連結の種類によって，アクティビティを連結元または連結先として利用できるかどうかが異なります。各アクティビティの連結元または連結先としての利用可否について，次の表に示します。

表5‒2　連結元または連結先として利用できるアクティビティ

アクティビティ

コネクション

フォルトコネクション

リンクコネクション

連結元

連結先

連結元

連結先

連結元

連結先

開始

○

−

−

−

−

−

受付

○

○

−

○

○

○

応答

○

○

−

○

○

○

サービス呼出

○

○

○

○

○

○

Java呼出

○

○

○

○

○

○

データ変換

○

○

−

○

○

○

代入

○

○

−

○

○

○

無操作

○

○

−

○

○

○

フォルト送出

−

○

−

○

○

○

待機

○

○

−

○

○

○

検証

○

○

−

○

○

○

スコープ

○

○

○

○

○

○

繰り返し

○

○

−

○

○

○

分岐（開始）

○

○

−

○

○

○

分岐（終了）

○

○

−

−

−

−

並列処理（開始）

○

○

−

○

○

○

並列処理（終了）

○

○

−

−

−

−

終了

−

○

−

−

−

−

（凡例）

○：連結元または連結先としてアクティビティを利用できます。

−：連結元または連結先としてアクティビティを利用できません。

また，アクティビティをコネクションで連結するとき，あるアクティビティへの遷移元となるアクティビティを遷移元アクティビティ，あるアクティビティからの遷移先となるアクティビティを遷移先アクティビティといいます。

コネクション（フォルトコネクションおよびリンクコネクションは除く）で連結できる遷移元アクティビティおよび遷移先アクティビティの数は，アクティビティごとに異なります。

アクティビティごとの連結できる遷移元・遷移先アクティビティの数を次の表に示します。

表5‒3　連結できる遷移元・遷移先アクティビティの数

アクティビティ

連結できる遷移元アクティビティの数

連結できる遷移先アクティビティの数

開始

0

1

受付

1

1

応答

1

1

サービス呼出

1

1

Java呼出

1

1

データ変換

1

1

代入

1

1

無操作

1

1

フォルト送出

1

0

待機

1

1

検証

1

1

スコープ

1

1

繰り返し

1

1

分岐（開始）

1

1以上

分岐（終了）

1以上

1

並列処理（開始）

1

1以上

並列処理（終了）

1以上

1

終了

1

0

注意事項

ビジネスプロセスで最初に実行できる基本アクティビティは，インスタンスを生成する受付アクティビティだけです。

(6)　コネクション使用時の注意事項

リンクコネクションでリンク先の遷移条件が「あり」に設定した場合，遷移条件を設定してください。

リンクコネクションは，循環しないように設定してください。

リンク名はビジネスプロセス内で一意になるよう設定してください。

リンクコネクションは，フォルト処理外からフォルト処理内へ張らないでください。

コネクションで連結したアクティビティ同士を近づけると，連結線の矢印の向きが設定と逆に見える場合があります。連結したアクティビティ同士は，ある程度の距離をとって配置してください。

5.4.3　アクティビティのオートコネクト

オートコネクトでは，次の2つの処理を同時に実行できます。

アクティビティの配置

アクティビティのコネクションでの連結

また，次の2つの処理を同時に実行できます。

配置済みアクティビティの移動

アクティビティのコネクションでの連結

(1)　アクティビティの配置と連結

パレットからアクティビティを配置すると，同時にコネクションで連結できる配置済みアクティビティが検索されます。連結する候補となったアクティビティのうち，次の条件に沿ったアクティビティと連結されます。

配置位置の最も近くにあるアクティビティ

連結できるエリア内にあるアクティビティ

連結できるエリアはマウスのドラッグ中に円状で表示されます。

(2)　アクティビティの移動と連結

まだコネクションで連結されていない，キャンバスに配置済みのアクティビティを移動すると，同時にコネクションで連結できる別の配置済みアクティビティが検索されます。連結する候補となったアクティビティのうち，次の条件に沿ったアクティビティと連結されます。

配置位置の最も近くにあるアクティビティ

連結できるエリア内にあるアクティビティ

連結できるエリアはマウスのドラッグ中に円状で表示されます。

(3)　コネクションで連結できる配置済みのアクティビティ

キャンバスに配置済みのアクティビティのうち，コネクションで連結されていないアクティビティがオートコネクトの対象となります。

次に示す例の場合，［応答1］，［終了］と［データ変換1］が対象の候補となります。

また，キャンバスに配置済みのアクティビティのうち，コネクションで連結されている2つのアクティビティの組はオートコネクトの対象となります。上記の例では，［開始］と［受付1］との組，［受付1］と［サービス呼出1］との組，［サービス呼出1］と［応答1］との組が対象の候補となります。この場合，配置，または移動するアクティビティは，2つのアクティビティの間に挿入されます。

(4)　オートコネクトの設定

オートコネクトの有効化，または無効化の設定については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.12.16　アクティビティのオートコネクト機能の有効・無効を設定する」を参照してください。

5.4.4　フォルト処理を定義する

アクティビティでフォルトが発生したときに何らかの処理を実行する場合，フォルト処理用のアクティビティを配置してフォルト処理を実行します。

フォルト処理は，フォルトが発生するアクティビティと，フォルト処理を行うアクティビティを連結して定義します。連結にはフォルトコネクションを利用します。

(1)　フォルト処理の定義手順

フォルト処理の定義手順を次に示します。

フォルトが発生するアクティビティとフォルト処理を行うアクティビティをキャンバスに配置し，詳細を定義します。

フォルト処理を行うアクティビティは複数定義できます。

アクティビティの配置方法については，「5.4.1　アクティビティを配置する」を参照してください。各アクティビティの定義方法の詳細については，「5.6　アクティビティの定義」を参照してください。

フォルトコネクションを利用してフォルトが発生するアクティビティとフォルト処理を行うアクティビティを連結します。

アクティビティの連結方法については，「5.4.2(2)　連結の設定方法」を参照してください。また，フォルトコネクションを利用できるアクティビティについては，「5.4.2(5)　アクティビティの連結条件」を参照してください。

連結線をダブルクリックします。

［フォルト処理の割当］ダイアログが表示されます。

［フォルト処理の割当］ダイアログの入力・表示内容の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.6　フォルト処理の割当ダイアログ」を参照してください。なお，フォルト処理に割り当てられる変数はメッセージ型（XML）だけです。メッセージ型（non-XMLおよびany）は割り当てられません。

フォルト処理の条件を定義します。

フォルトの対象となる変数と，フォルトが発生した場合に処理する連結先のアクティビティを，それぞれ［割当変数］および［遷移先］ドロップダウンリストで指定します。

定義していないフォルトが発生した場合のフォルト処理を設定する場合，［割当変数］ドロップダウンリストで「catch-all」を選択します。

サービスアダプタからサービス部品を呼び出したときに発生したエラーの例外を，サービスアダプタでフォルト電文に変換する場合，変数の定義で設定した定義ファイルを［割当変数］ドロップダウンリストで選択します。定義ファイルの設定方法については，「5.5.1(6)(a)　新規に変数を定義する場合」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

次の図に示すように，フォルトが発生した場合，フォルト処理を実行したあとに，フォルトが発生したアクティビティの次のアクティビティに処理が移ります。

図5‒2　フォルト処理を実行したあとの処理の流れ

(2)　一括してプロセスのフォルト処理を実行する場合の定義

プロセス内にフォルトが返るおそれのあるアクティビティが複数あった場合，アクティビティごとにフォルト処理を定義するのではなく，一括してプロセスのフォルト処理を実行できます。その場合，次の図に示すようにスコープアクティビティを使って，プロセス内の処理を1つのまとまりにして，フォルト処理を定義します。

図5‒3　スコープアクティビティを使って定義したフォルト処理

(3)　ビジネスプロセスのフォルト処理の定義で使用する電文フォーマット

ビジネスプロセスのフォルト処理の定義で使用する電文フォーマットについて説明します。

(a)　複数のフォルト名に対応する電文フォーマット

複数のユーザ定義例外をthrowするJavaプログラムから，SOAPアプリケーション開発支援機能（Java2WSDLコマンド）を使用してDocumentスタイルのWSDLを生成し，これを入力としてサービスアダプタを定義すると，サービスアダプタ定義画面の［フォルト電文］に表示される複数のフォルト名に対応する電文フォーマットは，同一のものとなります。この場合，電文フォーマットは，次の例に示すような複数のルート要素を含む形式になっています。

複数のフォルト名に対応する電文フォーマット（ルートスキーマ）の例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="http://service"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://service"
  xmlns:tns2="http://data.service"
  xmlns:tns3="http://fault.service">
  <xsd:import namespace="http://data.service"
              schemaLocation="cscformat2.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://fault.service"
              schemaLocation="cscformat3.xsd"/>
  <xsd:element name="order">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="in0" type="tns2:OrderData"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="orderResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="orderReturn" type="tns2:OrderResult"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="StockShortageFault"
               type="tns3:StockShortageFault"/>
  <xsd:element name="InvalidCustomerFault"
               type="tns:InvalidCustomerFault"/>
  <xsd:complexType name="InvalidCustomerFault">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="CustomerName" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>

上記の例では，「StockShortageFault」と「InvalidCustomerFault」という2つのフォルトに対応したフォルト電文が，「cscformat1.xsd」という1つの電文フォーマットで扱われています。

SOAPアプリケーション開発支援機能（Java2WSDLコマンド）を使用してrpcスタイルのWSDLを生成し，フォルトを扱えるように，「4.3.2　サービス部品電文を作成する（Webサービスの場合）」の注意事項の手順で修正したWSDLを基にサービスアダプタを定義した場合も，同様の形式となります。

発生するフォルトに応じて処理を切り分けるために，この電文フォーマットをフォルトごとに別々の変数として定義し，［フォルト処理の割当］ダイアログで2つのcatchの割当変数として定義した場合，2つのcatchに割り当てられている変数のフォーマットは同一になってしまいます。そのため，どちらのフォルトが発生しても先に定義されているcatchに適合してしまい，要因に応じたフォルト処理が呼び出されません。

フォルト電文がこのようなフォーマットになっている場合は，次に示す方法でビジネスプロセスを定義して対処してください。

(b)　定義方法

フォルトごとに変数を定義しないで，電文フォーマットが同一のフォルトに対して共通となる変数を1つ定義します。フォルト処理の遷移先も1つにし，［フォルト処理の割当］ダイアログで，共通となる変数を割り当てます。ただし，想定外のフォルト処理のために，別途catchAllの遷移先を設定することもできます。

フォルト処理の遷移先には分岐アクティビティを配置し，ルートの要素名などで発生したフォルトを切り分ける分岐条件を記述します。

共通となる変数を割り当てた場合の概念図を次に示します。

図5‒4　共通となる変数を割り当てた場合の概念図

ルート要素名を取得して一致判定（図中の「ルート要素判定」）を実施する分岐条件の記述例を次に示します。

csc:getVariableData('Fault変数1','local-name(/*)')="StockShortageFault"

「Fault変数1」の部分にフォルト共通変数の変数名，「StockShortageFault」の部分にルート要素名を指定します。

5.5　変数・相関セットの定義

5.5.1　変数の定義

ビジネスプロセスを定義する場合，変数には，文字，メッセージに含まれる数値や条件式の項となる数値，またはメッセージを入れることができます。変数の値は，データベースに記録できるため，実行履歴として管理できます。

(1)　変数の種類

変数にはグローバル変数とローカル変数の2種類があります。

グローバル変数

グローバル変数は，1つのプロセスインスタンス内であればどこからでも参照できます。また，プロセスが完了しても変数の値はデータベースに記録されているため，ビジネスプロセス全体の進行状況を分析できます。変数名は，プロセス内で一意にします。

ローカル変数

ローカル変数は，宣言したスコープ内で参照できます。宣言しているスコープが終了すると，変数の値もデータベースから削除されるため，プロセス実行中の条件判定など一時的に値を参照するために利用できます。変数名は，スコープ内で一意にします。スコープが異なれば同じ変数名を宣言できます。ただし，変数を参照する場合に，参照個所で最も内側に近いスコープで宣言された変数を参照します。

(2)　変数の型

変数には次に示す型の値を定義できます。変数は，定義した型の値だけを保持できます。

boolean型：真偽（trueまたはfalse）

numeric型：数値（64ビット浮動小数）

string型：文字列

メッセージ型：変数に代入する値は，変数に関連づけられたフォーマット定義に従います。変数の種別によって，次のフォーマットを定義します。

XML：XMLスキーマでフォーマットを定義します。

non-XML：バイナリフォーマット定義ファイルでフォーマットを定義します。

any：フォーマットを定義しません。

(3)　変数を割り当てられるアクティビティ

次の表に示すアクティビティの項目について変数を割り当てられます。

表5‒4　変数を割り当てられるアクティビティと項目

アクティビティ

項目

割り当てられる内容

備考

受付アクティビティ

要求電文

サービスリクエスタから受け取る要求電文を参照するメッセージ型の変数

相関セットの指定にも利用されます。

応答アクティビティ

応答電文

サービスリクエスタへの応答電文またはフォルト電文を参照するメッセージ型の変数

サービス呼出アクティビティ（同期）

要求電文

同期サービスを呼び出す際の要求電文を参照するメッセージ型の変数

応答電文

呼び出した同期サービスから受け取る応答電文を参照するメッセージ型の変数

フォルト電文

呼び出した同期サービスでフォルトが発生した場合に受け取る応答電文を参照するメッセージ型の変数

−

サービス呼出アクティビティ（非同期）

要求電文

非同期サービスを呼び出す際の要求電文を参照するメッセージ型の変数

相関セットの指定にも利用されます。

Java呼出アクティビティ

引数

ユーザの作成したJavaクラスを呼び出す際の引数となる値を参照する変数

−

戻り値

呼び出したJavaクラスからの戻り値を参照する変数

−

データ変換アクティビティ

変換元データ

データ変換アクティビティでデータ変換を行う際の変換元データを参照するメッセージ型の変数で，複数指定が可能

−

変換先データ

データ変換アクティビティでデータ変換を行う際の変換先データを参照するメッセージ型の変数

−

代入アクティビティ

コピー元

代入アクティビティでデータのコピーを行う際の，コピー元となるデータを参照する変数

−

コピー先

代入アクティビティでデータのコピーを行う際の，コピー先となるデータを参照する変数

−

フォルト送出アクティビティ

フォルト電文

フォルト送出アクティビティでフォルトを送出する際に，フォルト電文を参照するメッセージ型の変数

−

待機アクティビティ

待機時間

待機時間の値を参照する変数

−

検証アクティビティ

検証する変数

検証する変数

−

繰り返しアクティビティ

繰り返し条件

繰り返しのループ変数や終端条件式の項となる値を参照する変数

−

繰り返しリスト

繰り返しリストを取得するための式で参照する変数

−

繰り返し要素変数

繰り返し要素を格納する変数

−

分岐アクティビティ

分岐条件

分岐条件の式の項となる値を参照する変数

−

（凡例）

−：該当しません。

(4)　変数の表示とパスの取得

変数・相関セット一覧ダイアログの［表示］ボタンをクリックすると，変数の表示ダイアログが表示されます。変数と一致したXMLスキーマをツリービューとして表示できます。ツリービューで表示された変数を選択すると，［選択パス］に選択した変数のパスがルート要素からの絶対パスで表示されます。

また，変数を選択して，右クリックし，［パスの取得］を選択すると，ルート要素からの絶対パスを取得できます。取得したパスは，任意の個所に貼り付けることができます。

注意事項

変数の表示ダイアログを操作する場合は，次の点に注意してください。

変数の表示ダイアログで表示されるXMLスキーマは編集できません。

ツリービューで選択できる変数は1つだけです。

変数の表示ダイアログで表示しようとしている変数のXMLスキーマで，要素が再帰になっている場合，2階層目以降の要素は表示されません。

XMLスキーマのsubstitutionGroup属性は無視されます。

(5)　変数を使用する場合の注意事項

(a)　スコープアクティビティを使用している場合の変数の使用

ビジネスプロセス内またはスコープ内のアクティビティで使用する変数を追加したり，編集したりできます。このとき，外側のスコープで宣言した変数は，内側のスコープから参照できますが，内側のスコープで宣言した変数はスコープ外からは参照できません。また，スコープが異なる場合は，同じ変数名を宣言できます。次に示す図の場合，スコープAやスコープBはプロセス（外側）の変数を参照できますが，プロセス（外側）からはスコープAやスコープBの変数は参照できません。

図5‒5　スコープと変数の関係

(b)　フォルト処理を定義する場合の変数の使用

スコープアクティビティにフォルト処理を定義する場合，［フォルト処理の割当］ダイアログで割り当て変数として使用する変数を選択します。選択できる変数は，フォルトの対象となるスコープ（スコープアクティビティを含む），またはその外側のスコープで定義された変数です。ただし，［フォルト処理の割当］ダイアログで選択した変数と同じ名前の変数が，フォルトの対象のスコープでも定義されている場合，［フォルト処理の割当］ダイアログで選択した変数ではなく，フォルトの対象となるスコープで定義された変数が実行時に使用され，意図しない動作をする場合があります。したがって，スコープアクティビティにフォルト処理を定義する場合，［フォルト処理の割当］ダイアログで選択した変数と同じ名前の変数が，フォルトの対象となるスコープに定義されていないことを確認してください。

(c)　変数の定義で設定する電文フォーマット

電文フォーマットのファイル名

変数の定義時には，同じファイル名で異なるXMLスキーマの電文フォーマットである定義ファイルを複数の変数で設定できます。しかし，実行時には，どれか1つのXMLスキーマが使用されるため，意図しない動作をする場合があります。したがって，変数の定義で設定する電文フォーマットのファイル名とXMLスキーマは，必ず1対1になるように設定してください。

外部のXMLスキーマの参照を含む電文フォーマットの設定

外部のXMLスキーマを参照している電文フォーマットを設定する場合，必ずルートスキーマに当たるファイルを設定してください。ルートスキーマから参照される外部のXMLスキーマファイルは，自動的に取り込まれます。

電文フォーマットの形式

変数に使用する電文フォーマットは，一定の条件を満たしている必要があります。条件の詳細については，「2.6.5　XMLスキーマの適用範囲」を参照してください。

(d)　変数の定義情報の変更

変数および相関セットの定義情報（変数名，型，電文フォーマット，部分）は，必要に応じて変更または削除できます。

注意事項

変数の定義情報を変更する場合は，次の点に注意してください。

データ変換アクティビティで使用している変数の電文フォーマットを変更した場合は，データ変換を定義し直してください。電文フォーマットを変更した場合の手順については，「7.3.2　電文フォーマットを変更した場合の定義手順」を参照してください。

データ変換定義ファイルが定義済みのデータ変換アクティビティで使用している変数の変数名を変更した場合，警告メッセージが表示されます。この場合，変更した変数に関わるマッピングは破棄されます。

変数の定義情報を変更すると，その変数を割り当てた個所に，再度割り当てが必要になる場合があります。

例えば，あるアクティビティに変数Xを割り当て，その後，その変数Xの名前を変数Yに変更した場合，次のどちらかを行ってください。

・アクティビティへ再度変数を割り当てる。

・再度変数Xを定義する。

ビジネスプロセスをバージョンアップしたあとに変数を変更する場合は注意が必要です。詳細は，「5.9.4(3)　ビジネスプロセスのバージョンアップ時の注意事項」を参照してください。

(e)　変数の定義情報の初期化

ビジネスプロセスを実行するときに，変数には，文字，メッセージに含まれる数値や条件式の項となる数値，またはメッセージを設定する必要があります。

サービスリクエスタからの要求を受け付けたときや，サービス呼出アクティビティでサービスからの応答を受け取ったときは，変数に値が入っていますが，それ以外はデータ変換アクティビティや代入アクティビティなどを使用して変数に値を設定（初期化）する必要があります。

変数の初期化が不要な場合について説明します。

次の個所に指定している変数は，変数（電文）を参照する前に値が設定されているため，変数の初期化は不要です。

サービスリクエスタから要求を受け付けた変数

サービス呼出アクティビティの応答電文のボディ割当変数/ヘッダ割当変数

Java呼出アクティビティの戻り値用割当変数

データ変換アクティビティの変換先変数

代入アクティビティのコピー先の変数

フォルトコネクションに指定した割当変数

変数の初期化が不要な場合の例を次の図に示します。

図5‒6　変数の初期化が不要な場合の例

変数A：

サービスリクエスタからの要求電文が変数の値として設定されます。また，サービス呼出は値が設定済みの変数Aを要求電文としているため，初期化は不要です。

変数B：

サービスからの応答電文で変数が設定されるため，初期化は不要です。

変数の初期化が必要な場合について説明します。

変数の初期化が不要な場合に示した個所に指定していない変数は値が設定されていないため，ビジネスプロセス上で参照するとエラーになります。事前に値を設定し，変数を初期化しておく必要があります。

値が設定されていない変数を指定する可能性のある個所を次に示します。

サービス呼出アクティビティの要求電文のボディ割当変数/ヘッダ割当変数

Java呼出アクティビティの引数用割当変数

データ変換アクティビティの変換元変数

代入アクティビティのコピー元の変数

待機アクティビティ，検証アクティビティ，繰り返しアクティビティ，分岐アクティビティ，リンクコネクションのXPath式内で変数名を記述している個所

応答アクティビティのボディ割当変数/ヘッダ割当変数

変数の初期化が必要な場合の例を次の図に示します。

図5‒7　変数の初期化が必要な場合の例

変数A：

サービスリクエスタからの要求電文が変数に設定されているため，初期化は不要です。

変数B：

変数の初期化が必要になります。データ変換Aで変数Aの情報を基に，変数Bに値を設定します。

変数C：

サービスからの応答電文が変数に設定されるため，初期化は不要です。

変数D：

変数の初期化が必要になります。データ変換Bで変数Cの情報を基に，変数Dに値を設定します。

(6)　変数の定義方法

(a)　新規に変数を定義する場合

新規に変数を定義する手順を次に示します。なお，変数は，繰り返しアクティビティ内のキャンバスでは定義できません。

次のどちらかの方法で，変数・相関セット一覧ダイアログを表示します。

ビジネスプロセス定義画面のキャンバス上の［変数・相関セット］アイコンをダブルクリックします。

次に示すアクティビティダイアログの［編集］ボタンをクリックします。

・受付アクティビティ

・応答アクティビティ

・サービス呼出アクティビティ

・Java呼出アクティビティ

・データ変換アクティビティ

・代入アクティビティ

・フォルト送出アクティビティ

・検証アクティビティ

一覧から「変数一覧」を選択します。

変数名を入力します。

変数の種別をドロップダウンリストから選択します。

変数の種別がメッセージ型の場合，必要に応じて，次のどちらかの操作をします。

呼び出すサービス部品またはユーザ定義受付の要求電文，応答電文，またはフォルト電文に設定されている電文フォーマットを，変数に設定する場合

［取込］ボタンをクリックし，［電文フォーマットの取込］ダイアログを表示します。［電文フォーマットの取込］ダイアログで，使用する電文フォーマットを指定します。

［電文フォーマットの取込］ダイアログの入力・表示項目の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.5　電文フォーマットの取込ダイアログ」を参照してください。

［電文フォーマットの取込］ダイアログでの操作の終了後，手順6.に進みます。

上記以外の電文フォーマットを変数に設定する場合

［参照］ボタンをクリックして，変数を使用する電文フォーマットの定義ファイルを設定します。

サービスアダプタからサービス部品を呼び出したときに発生したエラーの例外を，サービスアダプタでフォルト電文に変換する場合は，［参照］ボタンをクリックして，<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥system¥msg¥cscfault.xsdを選択してください。

変数の種別がメッセージ型の場合，［部分指定］チェックボックスにチェックします。

［行追加］ボタンをクリックし，部分名，指定式，および型を指定します。

［追加］ボタンをクリックします。

変数一覧に，追加した変数が表示されます。

［OK］ボタンをクリックします。

注意事項

変数・相関セット一覧ダイアログから電文フォーマットの定義ファイルを指定する場合，ファイル名はNCName型で指定します。

NCName型ではない場合，指定時にエラーとなります。

(b)　電文フォーマットの定義ファイルを変更した場合

変数の定義で設定した電文フォーマットの定義ファイルを変更した場合，変更後の定義ファイルの内容は，次の手順で反映できます。

変数・相関セット一覧ダイアログを表示します。

変数・相関セット一覧ダイアログを表示する方法については，「5.5.1(6)(a)　新規に変数を定義する場合」の手順1.を参照してください。

次のどちらかの操作をします。

変数の種別がメッセージ型の場合で，呼び出すサービス部品またはユーザ定義受付の要求電文，応答電文，またはフォルト電文に設定されている電文フォーマットを，変数に設定する場合

［取込］ボタンをクリックし，［電文フォーマットの取込］ダイアログを表示します。［電文フォーマットの取込］ダイアログで，使用する電文フォーマットを指定します。

［電文フォーマットの取込］ダイアログの入力・表示項目の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.5　電文フォーマットの取込ダイアログ」を参照してください。

［電文フォーマットの取込］ダイアログでの操作の終了後，手順3.に進みます。

変数の種別がメッセージ型の場合で，上記以外の場合

［参照］ボタンをクリックして，変数を使用する電文フォーマットの定義ファイルを設定します。

［更新］ボタンをクリックします。

(7)　電文フォーマットの定義ファイルの出力

電文フォーマットの定義ファイルの出力方法について説明します。

コピー元のアクティビティに設定した変数の電文フォーマットをコピー先のアクティビティの変数に設定したい場合などに，変数・相関セット一覧ダイアログで電文フォーマットの定義ファイルを出力できます。

出力できる電文フォーマットの定義ファイルの形式は次のどちらかです。

電文フォーマットの定義ファイルの拡張子：xsd（変数の型：XML）

電文フォーマットの定義ファイルの拡張子：fdx（変数の型：non-XML）

電文フォーマットの定義ファイルの出力手順を次に示します。

変数・相関セット一覧ダイアログの［出力］ボタンをクリックします。

出力先を指定するためのダイアログが表示されます。

出力先を指定して［OK］ボタンをクリックします。

指定したフォルダに電文フォーマットの定義ファイルが出力されます。出力対象が複数の定義ファイルから成るメッセージ型（XML）変数の場合は，出力ファイル名が自動的に与えられます。

(8)　ユーザ定義受付（呼出先選択）の電文フォーマットの取込

ビジネスプロセスにユーザ定義受付を定義していない場合，ユーザ定義受付（呼出先選択）を定義した電文フォーマットをビジネスプロセスに取り込めます。

電文フォーマットの作成については「4.　電文フォーマットの作成」を，［電文フォーマットの取込］ダイアログの入力・表示項目の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.5　電文フォーマットの取込ダイアログ」を参照してください。

5.5.2　相関セットの定義

相関セットは，サービスリクエスタから送信された要求電文を一意に識別するために利用する文字列です。

(1)　相関セットによるプロセスインスタンスの識別

ビジネスプロセスは，受付アクティビティダイアログの［インスタンス生成］に［yes］を指定した受付アクティビティへの要求ごとに，プロセスインスタンスを生成します。

サービスリクエスタから要求電文を受け取れるプロセスインスタンスがHCSCサーバ上に複数ある場合，HCSCサーバは要求電文に含まれる相関セットの値を利用してプロセスインスタンスを特定します。

例えば，あるビジネスプロセスに，サービスリクエスタからの要求を受け付ける受付アクティビティが2つ定義されているとします。1つ目の受付アクティビティへ要求を行い，2つ目の受付アクティビティでビジネスプロセスが待ち受け状態になっている場合，1つ目の受付アクティビティへの要求電文に含まれる相関セットの値と同じ値を2つ目の受付アクティビティへの要求電文に含めます。相関セットに同じ値を指定することで，2つの要求が同じプロセスインスタンスへのリクエストであると特定できます。これによって，2つ目の受付アクティビティ以降の処理を継続できます。

相関セットによるプロセスインスタンスの識別の例を次の図に示します。

図5‒8　相関セットによるプロセスインスタンスの識別の例

複数の受付アクティビティがあるビジネスプロセスを実現するには，要求電文に含まれる値のうち，どの値を相関セットに使用するかをビジネスプロセスに定義する必要があります。ビジネスプロセスおよびサービスリクエスタを設計するときに，プロセスインスタンスを一意に特定するキーとなる値をサービスリクエスタからの要求電文に設定してください。

相関セットは，要求電文に含まれる1つの部分または複数の部分の連結によって構成することができます。

ビジネスプロセスで相関セットを使用すると，相関セットの値をキーとして，プロセスインスタンスの実行履歴を検索できます。実行履歴を検索することで，特定のリクエストの実行状態を確認できます。プロセスインスタンスの実行履歴の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォームシステム構築・運用ガイド」の「6.1　プロセスインスタンスの実行履歴の管理」を参照してください。

(2)　相関セットを割り当てられるアクティビティ

ビジネスプロセスでは，受付アクティビティ，応答アクティビティおよびサービス呼出アクティビティに相関セットを設定できます。また，1つの電文には複数の相関セットを設定できます。

アクティビティごとに，相関セットの設定の要否，および相関セットの役割が異なります。

(a)　受付アクティビティ，応答アクティビティの場合

受付アクティビティおよび応答アクティビティでは，インスタンスの生成の設定，割り当てた相関セットを初期化するかどうかの設定によって，相関セットの指定の要否および相関セットの内容が異なります。

インスタンスの生成の設定は，受付アクティビティダイアログで設定できます。また，相関セットを初期化するかどうかの設定は，割当相関セット群ダイアログで設定できます。

受付アクティビティダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.7　受付アクティビティダイアログ」を参照してください。割当相関セット群ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.3　割当相関セット群ダイアログ」を参照してください。

表5‒5　相関セットの設定の要否と内容（受付・応答）

アクティビティ

インスタンスの生成

初期化の設定

設定の要否

最大設定数

設定した相関セットの内容

受付

yes

yes

任意

1

プロセスインスタンスを生成するとき，プロセスインスタンスを識別するための相関セットが，変数として定義されている受信メッセージから生成されます。

no

設定不可

−

−

no

yes

任意

1

生成済みのプロセスインスタンスを検索したあと，検索されたプロセスインスタンスに対する新たな相関セットが，変数として定義されている受信メッセージから生成されます。

no

必須

1

指定した相関セットは，生成済みのプロセスインスタンスを検索するために，変数として定義されている受信メッセージ内の相関セットとして利用されます。

応答

−

yes

任意

1

サービスリクエスタに応答を返すとき，変数として定義されている応答メッセージから新たな相関セットが生成されます。

−

no

任意

1

サービスリクエスタに応答を返すとき，変数として定義されている応答メッセージ内の相関セットの値と，プロセスインスタンスの相関セットの値とが一致しているかどうかがチェックされます。

（凡例）

−：該当しません。

(b)　サービス呼出アクティビティの場合

サービス呼出アクティビティでは，割り当てた相関セットのパターンの設定，および相関セットを初期化するかどうかの設定によって，相関セットの指定の要否および相関セットの内容が異なります。

割り当てた相関セットのパターンの設定，および相関セットを初期化するかどうかの設定は，割当相関セット群ダイアログで設定できます。

割当相関セット群ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.3　割当相関セット群ダイアログ」を参照してください。

表5‒6　相関セットを割り当てられるアクティビティ（サービス呼出）

アクティビティ

パターンの設定

初期化の設定

設定の要否

最大設定数

設定した相関セットの内容

サービス呼出

out

yes

任意

1

サービス部品にメッセージを送信するとき，変数として定義されている送信メッセージから新たな相関セットが生成されます。

no

任意

1

サービス部品にメッセージを送信するとき，変数として定義されている送信メッセージ内の相関セットの値と，プロセスインスタンスの相関セットの値とが一致しているかどうかがチェックされます。

in

yes

任意

1

サービス部品から応答を受けたとき，変数として定義されている応答メッセージから新たな相関セットが生成されます。

no

任意

1

サービス部品から応答を受けたとき，変数として定義されている応答メッセージ内の相関セットの値と，プロセスインスタンスの相関セットの値とが一致しているかどうかがチェックされます。

out-in

yes

任意

1

送信時

サービス部品にメッセージを送信するとき，変数として定義されている送信メッセージから新たな相関セットが生成されます。

受信時

サービス部品から応答を受けたとき，変数として定義されている応答メッセージ内の相関セットの値と，プロセスインスタンスの相関セットの値とが一致しているかどうかがチェックされます。

no

任意

1

送信時

サービス部品にメッセージを送信するとき，変数として定義されている送信メッセージ内の相関セットの値と，プロセスインスタンスの相関セットの値とが一致しているかどうかがチェックされます。

受信時

サービス部品から応答を受けたとき，変数として定義されている応答メッセージ内の相関セットの値と，プロセスインスタンスの相関セットの値とが一致しているかどうかがチェックされます。

(3)　相関セットを使用する場合の注意事項

(a)　スコープアクティビティを使用している場合の相関セットの使用

ビジネスプロセス内またはスコープ内のアクティビティで使用する相関セットを，変数と同様に追加したり，編集したりできます。詳細は，「5.5.1(5)(a)　スコープアクティビティを使用している場合の変数の使用」を参照してください。

(b)　相関セットの定義情報の変更

相関セットの定義情報は必要に応じて変更または削除できます。

相関セットの定義で使用されている変数の定義情報を変更する場合の注意事項については，「5.5.1(5)(d)　変数の定義情報の変更」を参照してください。

ビジネスプロセスをバージョンアップしたあとに相関セットを変更する場合は注意が必要です。詳細は，「5.9.4(3)　ビジネスプロセスのバージョンアップ時の注意事項」を参照してください。

注意事項

相関セットの定義情報を変更すると，その相関セットを割り当てた個所に，再度割り当てが必要になる場合があります。

例えば，あるアクティビティに相関セットAを割り当て，その後，その相関セットAの名前を相関セットBに変更した場合，次のどちらかを行ってください。

アクティビティへ再度相関セットを割り当てる。

再度相関セットAを定義する。

(c)　相関セットの有効範囲

ビジネスプロセスのグローバル変数で相関セットが宣言されている場合，該当するプロセスインスタンスの処理が完了するまでの間が有効範囲となります。

また，スコープ内のアクティビティで使用する相関セットを宣言している場合，該当するスコープ内の処理が完了するまでの間が有効範囲となります。

処理が完了した時点で相関セットは無効となります。

(4)　相関セットの定義方法

(a)　相関セットの新規定義

相関セットを定義するには，あらかじめ変数を定義し，定義した変数の中で相関セットとして利用する部分の部分指定を定義しておきます。新規に相関セットを定義する手順を次に示します。なお，相関セットは，繰り返しアクティビティ内のキャンバスでは定義できません。

次のどちらかの方法で，変数・相関セット一覧ダイアログを表示します。

ビジネスプロセス定義画面のキャンバス上の［変数・相関セット］アイコンをクリックします。

次に示すアクティビティダイアログの［編集］ボタンをクリックします。

・受付アクティビティ

・応答アクティビティ

・サービス呼出アクティビティ

一覧から「相関セット一覧」を選択します。

相関セット名を入力します。

［行追加］ボタンをクリックし，［取得部］に利用変数および部分名を追加し，相関セットとして使用する部分を指定します。

相関セットに指定できるのは，メッセージ型の変数（XML型）で，かつメッセージ型以外の型を指定した部分名です。

利用するメッセージ型の変数が複数ある場合は，利用変数および部分名をドロップダウンリストから選択します。

なお，複数の部分を連結して連結後の文字列を相関セット値として設定する場合は，さらに［行追加］ボタンをクリックして利用変数および部分名を追加します。

［追加］ボタンをクリックします。

相関セット一覧に，追加した相関セットが表示されます。

［OK］ボタンをクリックします。

(b)　アクティビティからの相関セットの設定

「表5-6 相関セットを割り当てられるアクティビティ（サービス呼出）」に示すアクティビティから，相関セットを設定する手順を次に示します。

各アクティビティのダイアログの［設定］ボタンをクリックします。

割当相関セット群ダイアログが表示されます。

アクティビティに割り当てる相関セットを［相関セット群］から選択します。

［相関セット群］にない場合は，［編集］ボタンをクリックします。

変数・相関セット一覧ダイアログが表示されるので，相関セットを追加します。

割当相関セット群ダイアログで初期化するかどうかを指定します。

(5)　相関セットを利用した定義の例

相関セットを利用するビジネスプロセスの定義について，例を用いて説明します。

次の図に示すように，申請とその結果を非同期で確認する申請結果確認のリクエストを受け付けるビジネスプロセスを例として利用します。

図5‒9　定義するビジネスプロセスの例

上記の図に示したビジネスプロセスを定義する場合の変数，相関セット，および受付アクティビティの定義内容を次に示します。

変数および相関セットの定義

次の表に示すように，利用する変数と相関セットを定義します。変数および相関セットは，［変数・相関セット一覧］ダイアログで定義します。［変数・相関セット一覧］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.1　変数・相関セット一覧ダイアログ」を参照してください。

表5‒7　申請の要求電文に対応する変数の定義内容（例）

［変数・相関セット一覧］ダイアログ（変数情報の表示）での設定項目

設定する値

変数名

申請メッセージ

種別

XML

電文フォーマット

申請メッセージ.xsd

部分指定

部分名

申請ID

指定式

/req1/id

型

string

表5‒8　申請結果確認の要求電文に対応する変数の定義内容（例）

［変数・相関セット一覧］ダイアログ（変数情報の表示）での設定項目

設定する値

変数名

申請確認メッセージ

種別

XML

電文フォーマット

申請確認メッセージ.xsd

部分指定

部分名

申請ID

指定式

/req2/id

型

string

表5‒9　相関セットの定義内容（例）

［変数・相関セット一覧］ダイアログ（相関セット情報の表示）での設定項目

設定する値

相関セット名

申請相関ID

取得部

利用変数

申請メッセージ※

部分名

申請ID

注※

利用変数には「申請メッセージ」と「申請確認メッセージ」のどちらでも指定できます。

受付アクティビティの定義

次の表に示すように，受付アクティビティを定義します。受付アクティビティは受付アクティビティダイアログで定義します。受付アクティビティダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.7　受付アクティビティダイアログ」を参照してください。

表5‒10　申請のリクエストを受け付ける受付アクティビティの定義内容（例）

［受付アクティビティ］ダイアログでの設定項目

設定する値

アクティビティ名

申請受付

オペレーション名

request

割当変数

申請メッセージ

割当相関セット群

相関セット名

申請相関ID

初期化

yes

通信モデル

非同期

インスタンス生成

yes

表5‒11　申請結果確認のリクエストを受け付ける受付アクティビティの定義内容（例）

［受付アクティビティ］ダイアログでの設定項目

設定する値

アクティビティ名

確認受付

オペレーション名

confirm

割当変数

申請確認メッセージ

割当相関セット群

相関セット名

申請相関ID

初期化

no

通信モデル

同期

インスタンス生成

no

5.6　アクティビティの定義

アクティビティは，キャンバス上に配置・連結するとともに，詳細内容の定義をする必要があります。

定義できるアクティビティと定義内容の概要を次の表に示します。

表5‒12　定義できるアクティビティ

アクティビティ

定義内容

開始

ビジネスプロセスの開始を表します。

受付※

サービスリクエスタからの要求電文を受け付けるためのインターフェースを定義します。

応答※

サービスリクエスタから同期受信した要求電文に対する応答またはフォルトを返すためのインターフェースを定義します。

サービス呼出※

定義済みのHCSCコンポーネントへの要求電文の送信を定義します。

Java呼出

専用インターフェースを実装したJavaクラスの呼び出しを定義します。

データ変換

データ変換処理を定義します。

代入

次の処理を実行するための定義をします。

ある変数（基本型，メッセージ型）をほかの変数に代入する

ある変数の一部をほかの変数に代入する

値（数値，文字列，真偽値）を作成し，変数に代入する

無操作

実行しても何の動作も行わないことを定義します。

フォルト送出

上位のスコープアクティビティへのフォルトの通知を定義します。

待機※

処理フローを一定の間隔または期限まで待機させる処理を定義します。

検証

ビジネスプロセス内で送受信される電文の妥当性を検証します。

スコープ

1つまたは複数のアクティビティから構成される処理フローを，ひとつの単位（スコープ）として定義します。

繰り返し

1つまたは複数のアクティビティを，指定した条件で繰り返し処理するための定義をします。

分岐（開始）

条件式の結果によってビジネスプロセスの処理の分岐を定義します。分岐の開始個所と終了個所で定義が必要です。

分岐（終了）

並列処理（開始）

処理フローを複数のシーケンスに分けて同時に実行する（処理フローの並列化）処理を定義します。

並列処理の開始個所と終了個所で定義が必要です。

並列処理（終了）

終了

ビジネスプロセスの終了を表します。

注※　

ビジネスプロセスにステータスの永続化が設定されている場合，受付，応答，サービス呼出，待機アクティビティの処理が，アクティビティの状態を確定するタイミング（トランザクションの開始とコミットのタイミング）になります。

トランザクションの開始とコミットのタイミングについては，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「3.4　ビジネスプロセスのトランザクション」を参照してください。

各アクティビティの定義の詳細について，以降の項で説明します。また，アクティビティを定義するダイアログには，変数の情報を取得するためにXPathを指定する場合もあります。XPathの指定方法については，「5.6.18　アクティビティ定義ダイアログのXPathの指定」を参照してください。

参考

開始アクティビティおよび終了アクティビティ以外のアクティビティは，定義内容を保持したままビジネスプロセス画面上で任意の場所にコピーすることができます。

ただし，アクティビティのコピー時に，参照する変数がコピー先に存在しないなど，アクティビティ間で変数の不整合が発生する場合があります。この場合，コピー元の変数の電文フォーマットを出力して，コピー先の変数に設定してください。変数に設定した電文フォーマットの出力方法については，「5.5.1(7)　電文フォーマットの定義ファイルの出力」を参照してください。

5.6.1　開始アクティビティ

ビジネスプロセスの開始を表すアクティビティです。キャンバス上に1つだけ配置されます。このアクティビティは削除できません。

なお，開始アクティビティには，定義する内容はありません。

5.6.2　受付アクティビティ

ビジネスプロセスがサービスリクエスタからの要求電文を受け付けるためのインターフェースを定義するアクティビティです。1つのビジネスプロセス内にサービスリクエスタに公開するオペレーションが複数ある場合，そのオペレーションの数だけ定義が必要です。

受付アクティビティは，［受付アクティビティ］ダイアログで詳細を定義します。

(1)　定義手順

定義の手順を次に示します。

受付アクティビティをキャンバスに配置します。

アクティビティを配置する方法については，「5.4.1　アクティビティを配置する」を参照してください。

次のどちらかの方法で［受付アクティビティ］ダイアログを表示させます。

キャンバスの受付アクティビティをダブルクリックする

キャンバスの受付アクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択する

［受付アクティビティ］ダイアログが表示されます。

［受付アクティビティ］ダイアログに必要な情報を入力します。

［受付アクティビティ］ダイアログの表示・入力内容の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.7　受付アクティビティダイアログ」を参照してください。

［ボディ割当変数］に設定する変数の内容を編集する場合

［編集］ボタンをクリックします。表示される［変数・相関セット一覧］ダイアログで，変数の内容を編集できます。この項目には，メッセージ型（XML，non-XMLまたはany）の変数を設定できます。［変数・相関セット一覧］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォームリファレンス」の「1.4.1　変数・相関セット一覧ダイアログ」を参照してください。

なお，該当するオペレーションを持つユーザ定義受付を定義している場合，ユーザ定義受付の電文フォーマットを変数に設定できます。設定は，［電文フォーマットの取込］ダイアログで行います。［電文フォーマットの取込］ダイアログは，［変数・相関セット一覧］ダイアログの［取込］ボタンをクリックすると表示されます。

［電文フォーマットの取込］ダイアログを表示する際，［受付アクティビティ］ダイアログでオペレーション名を設定しておくと，ユーザ定義受付内にある該当するオペレーションの電文フォーマットが選択された状態になります。

［電文フォーマットの取込］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.5　電文フォーマットの取込ダイアログ」を参照してください。

［ヘッダ割当変数］を設定する場合

［設定］ボタンをクリックします。表示される［ヘッダ割当変数］ダイアログでヘッダに割り当てる変数を設定します。この項目には，メッセージ型（XML）の変数を設定できます。メッセージ型（non-XMLまたはany）の変数は設定できません。［ヘッダ割当変数］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォームリファレンス」の「1.4.2　ヘッダ割当変数ダイアログ」を参照してください。

［割当相関セット群］を設定する場合

［設定］ボタンをクリックします。表示される［割当相関セット群］ダイアログで割当相関セットを設定します。［割当相関セット群］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.3　割当相関セット群ダイアログ」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

(2)　定義時の注意事項

アクティビティ名はビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。

アクティビティ名は64バイト以内にしてください。

ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。

オペレーション名は，ビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。

同期の受付アクティビティの場合，そのオペレーションに対応する応答アクティビティを設定してください。

同期の受付アクティビティの場合，そのオペレーションに対応する応答アクティビティの間には，別の受付アクティビティを設定しないでください。

インスタンスを生成するすべての受付アクティビティは，使用する相関セットを同じになるように設定してください。

インスタンスを生成する受付アクティビティを1つ以上作成してください。

ビジネスプロセスをバージョンアップしたあとに受付アクティビティの定義情報を変更する場合は注意が必要です。詳細は，「5.9.4(3)　ビジネスプロセスのバージョンアップ時の注意事項」を参照してください。

5.6.3　応答アクティビティ

ビジネスプロセスがサービスリクエスタから同期受信した要求電文に対して，応答またはフォルトを返すためのインターフェースを定義するアクティビティです。対応する受付アクティビティの通信モデルに同期受付を定義した場合，必ず定義します。

応答アクティビティは，［応答アクティビティ］ダイアログで詳細を定義します。

(1)　定義手順

定義の手順を次に示します。

応答アクティビティをキャンバスに配置します。

アクティビティを配置する方法については，「5.4.1　アクティビティを配置する」を参照してください。

次のどちらかの方法で［応答アクティビティ］ダイアログを表示させます。

キャンバスの応答アクティビティをダブルクリックする

キャンバスの応答アクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択する

［応答アクティビティ］ダイアログが表示されます。

［応答アクティビティ］ダイアログに必要な情報を入力します。

［応答アクティビティ］ダイアログの表示・入力内容の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.8　応答アクティビティダイアログ」を参照してください。

［ボディ割当変数］に設定する変数の内容を編集する場合

［編集］ボタンをクリックします。表示される［変数・相関セット一覧］ダイアログで，変数の内容を編集できます。この項目には，メッセージ型（XML，non-XMLまたはany）の変数を設定できます。［変数・相関セット一覧］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォームリファレンス」の「1.4.1　変数・相関セット一覧ダイアログ」を参照してください。

なお，該当するオペレーションを持つユーザ定義受付を定義している場合，ユーザ定義受付の電文フォーマットを変数に設定できます。設定は，［電文フォーマットの取込］ダイアログで行います。［電文フォーマットの取込］ダイアログは，［変数・相関セット一覧］ダイアログの［取込］ボタンをクリックすると表示されます。

［電文フォーマットの取込］ダイアログを表示する際，［応答アクティビティ］ダイアログでオペレーション名を設定しておくと，ユーザ定義受付内にある該当するオペレーションの電文フォーマットが選択された状態になります。

［電文フォーマットの取込］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.5　電文フォーマットの取込ダイアログ」を参照してください。

［ヘッダ割当変数］を設定する場合

［設定］ボタンをクリックします。表示される［ヘッダ割当変数］ダイアログでヘッダに割り当てる変数を設定します。この項目には，メッセージ型（XML）の変数を設定できます。メッセージ型（non-XMLまたはany）の変数は設定できません。［ヘッダ割当変数］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォームリファレンス」の「1.4.2　ヘッダ割当変数ダイアログ」を参照してください。

［割当相関セット群］を設定する場合

［設定］ボタンをクリックします。表示される［割当相関セット群］ダイアログで割当相関セットを設定します。［割当相関セット群］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.3　割当相関セット群ダイアログ」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

(2)　定義時の注意事項

アクティビティ名はビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。

アクティビティ名は64バイト以内にしてください。

ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。

必ずオペレーション名を設定してください。

フォルト名が設定されると，フォルトを返します。

必ず割当変数を指定してください。

同一のオペレーション名を持つ応答アクティビティで，同じ割当変数名を設定してください。

同一オペレーションの応答アクティビティのフォルト名に対応する割当変数を1つに設定してください。

同期の受付アクティビティを設定した場合，その受付アクティビティのオペレーションに対応する応答アクティビティを設定してください。

受付アクティビティとそのオペレーションに対応する応答アクティビティの間には，別の応答アクティビティを設定しないでください。

フォルト処理の割り当てに設定する割当変数には，メッセージ型（XML）の変数を設定してください。メッセージ型（non-XMLまたはany）の変数は設定できません。

ビジネスプロセスをバージョンアップしたあとに応答アクティビティの定義情報を変更する場合は注意が必要です。詳細は，「5.9.4(3)　ビジネスプロセスのバージョンアップ時の注意事項」を参照してください。

5.6.4　サービス呼出アクティビティ

定義済みのHCSCコンポーネントへの要求電文の送信について定義するアクティビティです。

サービス呼出アクティビティは，［サービス呼出アクティビティ］ダイアログで詳細を定義します。

(1)　定義手順

定義の手順を次に示します。

サービス呼出アクティビティをキャンバスに配置します。

アクティビティを配置する方法については，「5.4.1　アクティビティを配置する」を参照してください。

次のどちらかの方法で［サービス呼出アクティビティ］ダイアログを表示させます。

キャンバスのサービス呼出アクティビティをダブルクリックする

キャンバスのサービス呼出アクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択する

［サービス呼出アクティビティ］ダイアログが表示されます。

［サービス呼出アクティビティ］ダイアログに必要な情報を入力します。

［サービス呼出アクティビティ］ダイアログの表示・入力内容の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.9　サービス呼出アクティビティダイアログ」を参照してください。

［要求電文用ボディ割当変数］および［応答電文用ボディ割当変数］に設定する変数の内容を編集する場合

［編集］ボタンをクリックします。表示される［変数・相関セット一覧］ダイアログで，変数の内容を編集できます。この項目には，メッセージ型（XML，non-XMLまたはany）の変数を設定できます。［変数・相関セット一覧］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォームリファレンス」の「1.4.1　変数・相関セット一覧ダイアログ」を参照してください。

なお，呼び出すサービス部品で定義されている電文フォーマットを変数に設定する場合，［電文フォーマットの取込］ダイアログで設定できます。［電文フォーマットの取込］ダイアログを利用して呼び出すサービス部品で定義されている電文フォーマットを変数に設定する手順については，この手順の次に記載されている「ポイント」を参照してください。

［電文フォーマットの取込］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.5　電文フォーマットの取込ダイアログ」を参照してください。

［要求電文用ヘッダ割当変数］および［応答電文用ヘッダ割当変数］に変数を設定する場合

［設定］ボタンをクリックします。表示される［ヘッダ割当変数］ダイアログで割当変数を設定します。この項目には，メッセージ型（XML）の変数を設定できます。メッセージ型（non-XMLまたはany）の変数は設定できません。［ヘッダ割当変数］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォームリファレンス」の「1.4.2　ヘッダ割当変数ダイアログ」を参照してください。

［割当相関セット群］を設定する場合

［設定］ボタンをクリックします。表示される［割当相関セット群］ダイアログで割当相関セットを設定します。［割当相関セット群］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.3　割当相関セット群ダイアログ」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

ポイント

呼び出すサービス部品で定義されている電文フォーマットを変数に設定する方法を次に示します。なお，要求電文の場合で説明していますが，応答電文についても同様の手順です。

［サービス呼出アクティビティ］ダイアログで呼び出すサービス名およびオペレーション名を設定します。

［要求電文用割当変数］の［編集］ボタンをクリックします。

［変数・相関セット一覧］ダイアログが表示されます。

変数名を設定します。

［取込］ボタンをクリックします。

［電文フォーマットの取込］ダイアログが表示されます。

［サービス名］および［オペレーション名］には，手順2.で編集した値が設定されています。また，［電文種別］に「要求電文」が設定されています。

［電文フォーマット］に電文フォーマット名を設定します。

［OK］ボタンをクリックします。

［電文フォーマットの取込］ダイアログが閉じられ，［変数・相関セット一覧］ダイアログに戻ります。

［追加］ボタンをクリックします。

定義した変数が［変数一覧］に追加されます。

変数一覧から追加した変数を選択します。

［OK］ボタンをクリックします。

［変数・相関セット一覧］ダイアログが閉じられ，［サービス呼出アクティビティ］ダイアログに戻ります。

(2)　定義時の注意事項

アクティビティ名はビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。

サービス名およびオペレーション名には，定義済みのHCSCコンポーネントとそのオペレーションを設定してください。また，設定したオペレーションの通信モデルと定義されているオペレーションの通信モデルを一致させてください。

アクティビティ名は64バイト以内にしてください。

ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。

呼び出すサービス名を設定してください。

同期呼び出しの場合，必ず応答電文用の割当変数を設定してください。

永続化しないビジネスプロセスの場合，非同期のサービス呼出アクティビティを設定しないでください。

ボディ割当変数に指定したメッセージ型変数（XML，non-XML，any）と，呼び出すHCSCコンポーネントのメッセージ型を一致させてください。不一致の場合，ビジネスプロセス定義からビジネスプロセスを呼び出すとき以外は，呼び出すHCSCコンポーネントでエラーになります。

5.6.5　Java呼出アクティビティ

専用インターフェース（jp.co.Hitachi.soft.csc.bp.receiver.ejb.CustomClassInterfaceM，またはjp.co.Hitachi.soft.csc.bp.receiver.ejb.CustomClassInterface）を実装したJavaクラスの呼び出しを定義するアクティビティです。

Java呼出アクティビティは，［Java呼出アクティビティ］ダイアログで詳細を定義します。

(1)　Java呼出アクティビティの定義前の準備

Java呼出アクティビティを定義する前には，次の準備をする必要があります。

HCSCTEプロジェクトの作成

［Java呼出アクティビティ］ダイアログで指定するJavaクラスは，HCSCTEプロジェクトのsrcディレクトリに格納されます。そのため，必ずHCSCTEプロジェクトを作成しておく必要があります。

HCSCTEプロジェクトの作成方法については，「3.1　プロジェクトの管理」を参照してください。

ユーザ定義Javaクラスの作成

Java呼出アクティビティで利用するJavaクラスを作成します。利用するJavaクラスのインターフェースについては「5.6.5(2)　利用するJavaクラスのインターフェース」を参照してください。

注意事項

Javaクラスは，リポジトリ内のすべてのHCSCコンポーネントで共有されます。そのため，既存のJavaクラスを変更した場合，変更前の内容のクラスと変更後の内容のクラスのHCSCコンポーネントが混在してしまうおそれがあります。Javaクラスを変更した場合，変更したJavaクラスを呼び出すJava呼出アクティビティが定義されているビジネスプロセスを，再度パッケージングしてください。

また，Java呼出アクティビティを削除しても，利用しているJavaクラスは削除されません。使用していない不要なJavaクラスは，別途削除してください。

Javaクラスの呼び出し時に確保したリソースは，処理が終了しても保持し続けるため，システム全体に高い負荷がかかった場合に，Javaヒープ不足やMetaspace領域不足などが原因でOutOfMemoryErrorが発生することがあります。そのため，OutOfMemoryErrorが発生したときに適切にリソースを解放する処理や，エラー処理（ロールバックなど）を実装しておく必要があります。

専用インターフェース（jp.co.Hitachi.soft.csc.bp.receiver.ejb.CustomClassInterfaceM，またはjp.co.Hitachi.soft.csc.bp.receiver.ejb.CustomClassInterface）を実装したJavaクラスをコンテナ拡張ライブラリに含めないでください。Javaクラスはビジネスプロセスをパッケージングすると，自動的にEARファイルに追加されます。

ライブラリの追加

ビジネスプロセスをパッケージングして作成されるEARファイルにライブラリを追加したい場合，HCSCTEプロジェクトのlibディレクトリにライブラリをコピーしておいてください。

libディレクトリにコピーしたライブラリは，ビジネスプロセスをパッケージングすると，自動的にEARファイルに追加されます。

なお，libディレクトリには，ディレクトリや次の名前のライブラリを登録しないでください。

csbdef.jar

cscbp_ejb.jar

csbjava.jar

注意事項

HCSCTEプロジェクト内のsrcディレクトリおよびlibディレクトリへのリンクは削除しないでください。

ビジネスプロセスをパッケージングする前に，Eclipse上でJavaクラスをビルドしてください。ビルドされていないJavaクラスは，パッケージング時にビジネスプロセスに取り込まれません。

(2)　利用するJavaクラスのインターフェース

Java呼出アクティビティで呼び出すJavaクラスは，CustomClassInterfaceMインターフェース，またはCustomClassInterfaceインターフェース（CustomClassInterfaceMの互換用インターフェース）を実装している必要があります。

(a)　CustomClassInterfaceMインターフェース

package jp.co.Hitachi.soft.csc.bp.receiver.ejb;

public interface CustomClassInterfaceM {
    public Object invoke(
        String processName,
        int version,
        String activityName,
        Object... inputData
    ) throws CSBUserException, CSBSystemException;
}

Javaクラスの内容について次に説明します。

引数

仮引数名

説明

processName

ビジネスプロセス名

version

ビジネスプロセスのバージョン

activityName

アクティビティ名

inputData

［Java呼出アクティビティ］ダイアログの［引数用割当変数］で指定した変数※

注※

可変長引数のため，複数の値を指定することができます。

戻り値

［Java呼出アクティビティ］ダイアログの［戻り値用割当変数］に指定した変数に代入されます。

例外

throwされる例外がCSBUserExceptionか，CSBSystemExceptionかによって処理が異なります。また，この2つの例外以外の例外が発生した場合，処理が中断されます。この場合，プロセスの実行状態を永続化しているときには，ロールバックが実行されます。

CSBUserExceptionがthrowされた場合

Java呼出アクティビティにフォルト処理が設定されている場合，CSBUserExceptionがthrowされると，フォルトコネクションでフォルト処理として定義されているアクティビティが実行されます。

Java呼出アクティビティにフォルト処理が設定されていない場合，invokeJavaFaultが発生したものとして処理が進められます。

CSBUserExceptionのインターフェースを次に示します。

 package jp.co.Hitachi.soft.csc.bp;

 public class CSBUserException extends Exception {
     public CSBUserException() { super(); }
     public CSBUserException(String message) { super(message); }
 }

CSBSystemExceptionがthrowされた場合

CSBSystemExceptionがthrowされると，システム例外が発生したものとして処理が中断されます。このとき，プロセスの実行状態を永続化している場合には，ロールバックが実行されます。

CSBSystemExceptionのインターフェースを次に示します。

package jp.co.Hitachi.soft.csc.bp;

 public class CSBSystemException extends Exception {
     public CSBSystemException() { super(); }
     public CSBSystemException(String message) { super(message); }
     public CSBSystemException(String message, Throwable cause) {
         super(message, cause);
     }
     public CSBSystemException(Throwable cause) { super(cause); }
 }

(b)　CustomClassInterfaceインターフェース

package jp.co.Hitachi.soft.csc.bp.receiver.ejb;

public interface CustomClassInterface {
    public Object invoke(
        String processName,
        int version,
        String activityName,
        Object inputData
    ) throws CSBUserException, CSBSystemException;
}

ポイント

CustomClassInterfaceは，CustomClassInterfaceMの互換用インターフェースです。CustomClassInterfaceMを使用することを推奨します。

Javaクラスの内容について次に説明します。

引数

仮引数名

説明

processName

ビジネスプロセス名

version

ビジネスプロセスのバージョン

activityName

アクティビティ名

inputData

［Java呼出アクティビティ］ダイアログの［引数用割当変数］で指定した変数※

注※

変数が複数指定されている場合は，リクエスト処理時にエラーメッセージ（KDEC20093-E）が出力されます。

戻り値

［Java呼出アクティビティ］ダイアログの［戻り値用割当変数］に指定した変数に代入されます。

例外

throwされる例外がCSBUserExceptionか，CSBSystemExceptionかによって処理が異なります。またこの2つの例外以外の例外が発生した場合，処理が中断されます。このとき，プロセスの実行状態を永続化している場合には，ロールバックが実行されます。

CSBUserException，またはCSBSystemExceptionがthrowされた場合の処理については，「(a)　CustomClassInterfaceMインターフェース」の戻り値の説明を参照してください。

CSBUserExceptionおよびCSBSystemException以外の例外が発生した場合，処理が中断されます。このとき，プロセスの実行状態を永続化している場合には，ロールバックが実行されます。

注意事項

［Java呼出アクティビティ］ダイアログの［引数用割当変数］および［戻り値用割当変数］に指定する変数の型と，このインターフェースの引数および戻り値の型の対応を次に示します。

［引数用割当変数］および［戻り値用割当変数］の変数型

引数および戻り値の型

boolean

java.lang.Boolean

numeric

java.lang.Double

string

java.lang.String

XML

byte[]

non-XML

byte[]

any

byte[]

上記の型以外を指定した場合，エラー（KDEC20030-E）になります。

利用するJavaクラスのインターフェースはcscbp_ejb.jarに含まれます。そのため，コンパイルするときには，cscbp_ejb.jarをクラスパスに追加する必要があります。Eclipseのビルドパスにcscbp_ejb.jarが存在しないときは，<インストールディレクトリ>¥CSC¥lib¥cscbp_ejb.jarをビルドパスに追加してください。

Javaプログラムでは，呼び出しごとにデフォルトコンストラクタでインスタンスが生成されます。そのため，インスタンスにデータを保持することはできません。

(3)　定義手順

Java呼出アクティビティの定義の手順を次に示します。

Java呼出アクティビティをキャンバスに配置します。

アクティビティを配置する方法については，「5.4.1　アクティビティを配置する」を参照してください。

次のどちらかの方法で［Java呼出アクティビティ］ダイアログを表示させます。

キャンバスのJava呼出アクティビティをダブルクリックする（［Javaエディタ起動］メニューが非活性状態の場合だけ）

キャンバスのJava呼出アクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択する

［Java呼出アクティビティ］ダイアログが表示されます。

［Java呼出アクティビティ］ダイアログに必要な情報を入力します。

［Java呼出アクティビティ］ダイアログの表示・入力内容の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.10　Java呼出アクティビティダイアログ」を参照してください。

［引数用割当変数］および［戻り値用割当変数］に設定する変数の内容を編集する場合，［編集］ボタンをクリックします。表示される［変数・相関セット一覧］ダイアログで，変数の内容を編集できます。［変数・相関セット一覧］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォームリファレンス」の「1.4.1　変数・相関セット一覧ダイアログ」を参照してください。

［Java呼出アクティビティ］ダイアログの［OK］ボタンをクリックします。

［Java呼出アクティビティ］ダイアログが閉じられます。

キャンバスのJava呼出アクティビティをダブルクリックするか，または右クリックして［Javaエディタ起動］を選択します。

EclipseのJavaエディタが起動されます。

Javaエディタには，［Java呼出アクティビティ］ダイアログで指定したクラスのソースコードが表示されます。［Java呼出アクティビティ］ダイアログで指定したクラスが初めて編集するクラスの場合，Javaエディタを起動するとjp.co.Hitachi.soft.csc.bp.receiver.ejb.CustomClassInterfaceMをimplementsしたソースコードのテンプレートが表示されます。

Java呼出アクティビティから呼び出されるJavaクラスのソースコードを，Javaエディタで編集します。

編集したJavaクラスのソースコードをコンパイルします。

編集したソースコードおよびコンパイルしたクラスファイルを保存して，Javaエディタを終了します。

(4)　定義時の注意事項

アクティビティ名はビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。

アクティビティ名は64バイト以内にしてください。

ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。

必ずJavaクラス名を設定してください。

(5)　Java呼び出しでエラーが発生した場合の処理

アクティビティでフォルトが発生した場合に何らかの処理を実行するとき，フォルト処理用のアクティビティを配置してフォルト処理を実行します。

フォルト処理は，フォルトが発生するアクティビティと，フォルト処理を実行するアクティビティを連結して定義します。連結にはフォルトコネクションを利用します。

(a)　フォルト処理を実行する場合の定義

フォルト処理の定義手順を次に示します。

フォルトが発生するアクティビティとフォルト処理を実行するアクティビティをキャンバスに配置し，詳細を定義します。

フォルト処理を実行するアクティビティは複数定義できます。

アクティビティの配置方法については，「5.4.1　アクティビティを配置する」を参照してください。各アクティビティの定義方法の詳細については，「5.6　アクティビティの定義」を参照してください。

フォルトコネクションを利用してフォルトが発生するアクティビティとフォルト処理を実行するアクティビティを連結します。

アクティビティの連結方法については，「5.4.2(2)　連結の設定方法」を参照してください。また，フォルトコネクションを利用できるアクティビティについては，「5.4.2(5)　アクティビティの連結条件」を参照してください。

連結線をダブルクリックします。

［フォルト処理の割当］ダイアログが表示されます。

［フォルト処理の割当］ダイアログの入力・表示内容の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.6　フォルト処理の割当ダイアログ」を参照してください。なお，フォルト処理に割り当てられる変数はメッセージ型（XML）だけです。メッセージ型（non-XMLおよびany）は割り当てられません。

フォルト処理の条件を定義します。

フォルトの対象となる変数と，フォルトが発生した場合に処理する連絡先のアクティビティを，それぞれ［割当変数］および［遷移先］ドロップダウンリストで指定します。

定義していないフォルトが発生した場合のフォルト処理を設定する場合，［割当変数］ドロップダウンリストで「catch-all」を選択します。

［OK］ボタンをクリックします。

(b)　フォルト処理の定義で使用するフォルト電文を定義するスキーマファイル

フォルト電文を定義するスキーマファイルの格納先を次に示します。

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥schema¥fault¥cscinvokejavafault.xsd

フォルト電文を定義するスキーマファイルを次に示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema elementFormDefault="qualified"
            targetNamespace="http://www.msg.csc.soft.Hitachi.co.jp/cscBpJava"
            xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="fault">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="exception-name"       type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="exception-message"    type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="exception-error-code" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="exception-detail"     type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="scope-name"           type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="activity-name"        type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="activity-type"        type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="process-instance-id"  type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="root-ap-info"         type="xsd:string"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>

設定できる要素を次に示します。

exception-name

例外名（完全修飾クラス名）を設定します。

exception-message※

例外情報（CSBUserException.getMessage()で取得した情報）を設定します。

exception-error-code※

CSBUserExceptionのerrorCodeに設定した情報（ユーザが任意に設定できる情報）を設定します。

exception-detail※

CSBUserExceptionのdetailに設定した情報（ユーザが任意に設定できる情報）を設定します。

scope-name

Java呼出アクティビティが所属するスコープ名を設定します。

activity-name

フォルトが発生したアクティビティ名を設定します。

activity-type

フォルトが発生したアクティビティの型名を設定します。

アクティビティの型名には，javaを設定してください。

process-instance-id

プロセスインスタンス識別子を設定します。

root-ap-info

ルートアプリケーション情報を設定します。

注※

CSBUserExceptionに要素と対応する情報が設定されていない場合，空要素（空タグ）が設定されます。

(6)　処理中に例外が発生した場合の処理

例外が発生した場合の処理は，HCSCサーバランタイム定義ファイルのsyserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの設定によって次のように異なります。

syserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの指定がONのとき

メッセージを出力したあと，フォルト電文に設定する項目を含むメッセージを出力し，フォルトを送出します。

送出するフォルトについては，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「4.7.1　システム例外をフォルトに変換する汎用フォルトの概要」を参照してください。

syserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの指定がOFFのとき

システム例外をthrowします。

syserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「6.5.6　HCSCサーバランタイム定義ファイル」を参照してください。

5.6.6　データ変換アクティビティ

データ変換処理を定義するアクティビティです。

データ変換アクティビティは，［データ変換アクティビティ］ダイアログで詳細を定義します。

また，データ変換定義画面でデータの変換方法の定義情報（データ変換定義ファイル）を作成します。

(1)　定義手順

定義の手順を次に示します。

データ変換アクティビティをキャンバスに配置します。

アクティビティを配置する方法については，「5.4.1　アクティビティを配置する」を参照してください。

次のどちらかの方法で［データ変換アクティビティ］ダイアログを表示させます。

キャンバスのデータ変換アクティビティをダブルクリックする（［マッピング定義起動］メニューが非活性状態の場合だけ）

キャンバスのデータ変換アクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択する

［データ変換アクティビティ］ダイアログが表示されます。

［データ変換アクティビティ］ダイアログに必要な情報を入力します。

［データ変換アクティビティ］ダイアログの表示・入力内容の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.11　データ変換アクティビティダイアログ」を参照してください。

［変換元変数］および［変換先変数］に設定する変数の内容を編集する場合，［編集］ボタンをクリックします。表示される［変数・相関セット一覧］ダイアログで，変数の内容を編集できます。［変換元変数］および［変換先変数］には，メッセージ型（any）の変数は設定できません。メッセージ型の変数を設定する場合は，メッセージ型（XMLまたはnon-XML）を設定してください。［変数・相関セット一覧］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォームリファレンス」の「1.4.1　変数・相関セット一覧ダイアログ」を参照してください。

［データ変換アクティビティ］ダイアログの［OK］ボタンをクリックします。

［データ変換アクティビティ］ダイアログが閉じます。

キャンバスのデータ変換アクティビティをダブルクリックするか，または右クリックして［マッピング定義起動］を選択します。

データ変換定義画面が表示されます。

なお，電文フォーマットを変更した場合は，電文フォーマットの変更を反映するかを確認するダイアログが表示されます。詳細は，「7.3.2　電文フォーマットを変更した場合の定義手順」を参照してください。

データ変換定義画面でデータ変換定義ファイルを作成します。

データ変換定義ファイルの作成方法の詳細については，「7.3　データ変換定義」を参照してください。

データ変換定義画面の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.4　データ変換定義画面」を参照してください。

なお，作成されたデータ変換定義ファイルは，ビジネスプロセスを保存するまで一時ディレクトリに保存されます。ビジネスプロセスを保存したときにリポジトリに格納されます。

注意事項

［データ変換アクティビティ］ダイアログの［データ変換定義］に指定したデータ変換定義ファイルがリポジトリに格納されたあとは，［変換元変数］および［変換先変数］に設定されている変数の情報のうち，変数の部分指定に関する情報および電文フォーマットだけ変更できます。変数の部分指定に関する情報および電文フォーマット以外を変更したい場合，［ファイルを削除］ボタンをクリックしてください。

なお，この場合に［ファイルを削除］をクリックしても，データ変換定義ファイルはリポジトリから削除されません。データ変換定義ファイルは，ビジネスプロセスを保存したときにリポジトリから削除されます。

(2)　定義時の注意事項

アクティビティ名はビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。

アクティビティ名は64バイト以内にしてください。

ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。

必ず変換先変数を設定してください。

必ず変換元変数を設定してください。

必ずデータ変換定義を設定してください。

(3)　アクティビティ内でシステム例外が発生した場合の処理

アクティビティ内で発生したシステム例外を，汎用フォルトに変換して送出できます。詳細は，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「4.7　システム例外をフォルトに変換する汎用フォルト」を参照してください。

(4)　データ変換の処理中に例外が発生した場合の処理

例外が発生した場合の処理は，HCSCサーバランタイム定義ファイルのsyserr-to-fault-convertプロパティまたはsyserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの設定によって次のように異なります。

syserr-to-fault-convertプロパティまたはsyserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの指定がONのとき

メッセージを出力したあと，フォルト電文に設定する項目を含むメッセージを出力し，フォルトを送出します。

送出するフォルトについては，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「4.7.1　システム例外をフォルトに変換する汎用フォルトの概要」を参照してください。

syserr-to-fault-convertプロパティまたはsyserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの指定がOFFのとき

システム例外をthrowします。

syserr-to-fault-convertプロパティおよびsyserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「6.5.6　HCSCサーバランタイム定義ファイル」を参照してください。

5.6.7　代入アクティビティ

次に示す処理を実行するための定義をするアクティビティです。

変数（基本型・メッセージ型）をほかの変数に代入する

変数の一部をほかの変数に代入する

一般式を作成し，変数に代入する

一般式の評価結果は，文字列型として取得（java.lang.Stringへマッピング）されます。

固定値をほかの変数に代入する

代入アクティビティは，［代入アクティビティ］ダイアログで詳細を定義します。

なお，変数に値を代入する際に，変数の型が異なっていても，自動的に型を変換して代入できる場合があります。ただし，固定値を代入するときは，自動的な型の変換は行われません。変換の可否と変換規則を次の表に示します。

表5‒13　代入値の変換規則

代入する値のデータ型

変換後のデータ型

boolean

numeric

string

メッセージ

XML

non-XML

any

boolean

−

○※1

○※2

×

×

×

numeric

○※3

−

○※4

×

×

×

string

○※5

△※6

−

×

×

×

メッセージ

XML

×

×

×

−

×

○

non-XML

×

×

×

×

−

○

any

×

×

×

○

○

−

（凡例）

○：変換して代入できます。

△：場合によって変換して代入できます。

×：変換して代入できません。

−：変換の必要はありません。

注※1

trueの場合1，falseの場合0が代入されます。

注※2

trueまたはfalseが代入されます。

注※3

0の場合はfalse，それ以外の場合はtrueが代入されます。

注※4

java.lang.DoubleクラスのtoString(double)メソッドで得られる値が代入されます。

注※5

java.lang.BooleanクラスのparseBoolean(String)メソッドで得られる値が代入されます。

注※6

java.lang.DoubleクラスのparseDouble(String)メソッドで得られる値が代入されます。

代入アクティビティでは，コピー元とコピー先に指定できない組み合わせがあります。コピー元とコピー先の組み合わせを次の表に示します。

表5‒14　コピー元とコピー先の組み合わせ

コピー元

コピー先

変数（メッセージ型）

変数（基本型）

変数の部分（メッセージ型）※

変数の部分（基本型）※

XML

non-XML

any

XML

non-XML

XML

non-XML

変数（メッセージ型）

XML

○

×

○

×

○

×

×

×

non-XML

×

○

○

×

×

×

×

×

any

○

○

○

×

×

×

×

×

変数（基本型）

×

×

×

○

×

×

○

×

変数の部分（メッセージ型）

XML

○

×

×

×

○

×

×

×

non-XML

×

×

×

×

×

×

×

×

変数の部分（基本型）

XML

×

×

×

○

×

×

○

×

non-XML

×

×

×

○

×

×

○

×

式

×

×

×

○

×

×

○

×

固定値（テキスト）

○

○

○

○

○

×

○

×

固定値（非テキスト）

×

○

○

×

×

×

×

×

（凡例）

○：指定できます。

×：指定できません。

注※

コピー先の変数が初期化されていない場合は，コピーできません。

(1)　定義手順

定義の手順を次に示します。

代入アクティビティをキャンバスに配置します。

アクティビティを配置する方法については，「5.4.1　アクティビティを配置する」を参照してください。

次のどちらかの方法で［代入アクティビティ］ダイアログを表示させます。

キャンバスの代入アクティビティをダブルクリックする

キャンバスの代入アクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択する

［代入アクティビティ］ダイアログが表示されます。

［代入アクティビティ］ダイアログに必要な情報を入力します。

［代入アクティビティ］ダイアログの表示・入力内容の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.12　代入アクティビティダイアログ」を参照してください。

［コピー元］および［コピー先］のデータを追加または編集する場合は，［追加］ボタンまたは［編集］ボタンをクリックしてください。表示されるダイアログ（［代入アクティビティ］サブダイアログ）で，［コピー元］および［コピー先］に設定するデータを追加，編集できます。また，設定する値が変数で，変数の内容を編集する場合は，［代入アクティビティ］サブダイアログの［編集］ボタンをクリックします。表示される［変数・相関セット一覧］ダイアログで，変数の内容を編集できます。

［代入アクティビティ］サブダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.13　代入アクティビティサブダイアログ」を参照してください。［変数・相関セット一覧］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.1　変数・相関セット一覧ダイアログ」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

(2)　定義時の注意事項

アクティビティ名はビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。

アクティビティ名は64バイト以内にしてください。

ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。

1つ以上の代入操作を設定してください。

必ずコピー元を設定してください。

必ずコピー先を設定してください。

コピー元のタイプとして，変数と式のどちらかを設定してください。

コピー元の変数が選択されている場合，必ず変数名を設定してください。

コピー元の式が選択されている場合，必ず式を設定してください。

コピー先とコピー元の変数の型が異なる場合，暗黙的に変換されたり，実行時にエラーが発生したりする場合があります。

変数（メッセージ型）から変数（メッセージ型）への代入を定義する場合，それぞれの変数の定義で設定する電文フォーマットには，同じXMLスキーマまたは同じバイナリフォーマットで，かつ同じファイル名の定義ファイルを指定してください。

(3)　アクティビティ内でシステム例外が発生した場合の処理

アクティビティ内で発生したシステム例外を，汎用フォルトに変換して送出できます。詳細は，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「4.7　システム例外をフォルトに変換する汎用フォルト」を参照してください。

(4)　代入処理中に例外が発生した場合の処理

例外が発生した場合の処理は，HCSCサーバランタイム定義ファイルのsyserr-to-fault-convertプロパティまたはsyserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの設定によって次のように異なります。

syserr-to-fault-convertプロパティまたはsyserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの指定がONのとき

メッセージを出力したあと，フォルト電文に設定する項目を含むメッセージを出力し，フォルトを送出します。

送出するフォルトについては，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「4.7.1　システム例外をフォルトに変換する汎用フォルトの概要」を参照してください。

syserr-to-fault-convertプロパティまたはsyserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの指定がOFFのとき

システム例外をthrowします。

syserr-to-fault-convertまたはsyserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「6.5.6　HCSCサーバランタイム定義ファイル」を参照してください。

5.6.8　無操作アクティビティ

実行しても何の動作も行わないことを定義するアクティビティです。無操作アクティビティは，分岐アクティビティを使用して分岐した処理や，フォルトコネクションを使用したフォルト処理などの中で，何も処理しないことを示すために使用します。

無操作アクティビティは，［無操作アクティビティ］ダイアログで詳細を定義します。

(1)　定義手順

定義の手順を次に示します。

無操作アクティビティをキャンバスに配置します。

アクティビティを配置する方法については，「5.4.1　アクティビティを配置する」を参照してください。

次のどちらかの方法で［無操作アクティビティ］ダイアログを表示させます。

キャンバスの無操作アクティビティをダブルクリックする

キャンバスの無操作アクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択する

［無操作アクティビティ］ダイアログが表示されます。

［無操作アクティビティ］ダイアログに必要な情報を入力します。

［無操作アクティビティ］ダイアログの表示・入力内容の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.14　無操作アクティビティダイアログ」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

(2)　定義時の注意事項

アクティビティ名はビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。

アクティビティ名は64バイト以内にしてください。

ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。

5.6.9　フォルト送出アクティビティ

ビジネスプロセス内でフォルトを定義，送出して，上位のスコープアクティビティにフォルトを通知するためのアクティビティです。

フォルト送出アクティビティは，［フォルト送出アクティビティ］ダイアログで詳細を定義します。

(1)　定義手順

定義の手順を次に示します。

フォルト送出アクティビティをキャンバスに配置します。

アクティビティを配置する方法については，「5.4.1　アクティビティを配置する」を参照してください。

次のどちらかの方法で［フォルト送出アクティビティ］ダイアログを表示させます。

キャンバスのフォルト送出アクティビティをダブルクリックする

キャンバスのフォルト送出アクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択する

［フォルト送出アクティビティ］ダイアログが表示されます。

［フォルト送出アクティビティ］ダイアログに必要な情報を入力します。

［フォルト送出アクティビティ］ダイアログの表示・入力内容の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.15　フォルト送出アクティビティダイアログ」を参照してください。

［割当変数］には，フォルトを送出する際に割り当てる変数を設定します。この項目には，メッセージ型（XML）の変数を設定できます。メッセージ型（non-XMLまたはany）は設定できません。［割当変数］に設定する変数の内容を編集する場合，［編集］ボタンをクリックします。表示される［変数・相関セット一覧］ダイアログで，変数の内容を編集できます。［変数・相関セット一覧］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォームリファレンス」の「1.4.1　変数・相関セット一覧ダイアログ」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

(2)　定義時の注意事項

アクティビティ名はビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。

アクティビティ名は64バイト以内にしてください。

ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。

フォルト送出アクティビティを含む上位のスコープに，対応する割当変数またはcatchAllを利用したフォルト処理を定義してください。

フォルト処理の割り当てに設定する割当変数には，メッセージ型（XML）の変数を設定してください。メッセージ型（non-XMLまたはany）の変数は設定できません。

フォルト送出アクティビティの割当変数の値が，フォルト処理で指定した割当変数に適合しない場合，フォルト処理の割当変数で指定したアクティビティに遷移しません。この場合，catchAllで指定したアクティビティに遷移します。

(3)　処理中に例外が発生した場合の処理

例外が発生した場合の処理は，HCSCサーバランタイム定義ファイルのsyserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの設定によって次のように異なります。

syserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの指定がONのとき

メッセージを出力したあと，フォルト電文に設定する項目を含むメッセージを出力し，フォルトを送出します。

送出するフォルトについては，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「4.7.1　システム例外をフォルトに変換する汎用フォルトの概要」を参照してください。

syserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの指定がOFFのとき

システム例外をthrowします。

syserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「6.5.6　HCSCサーバランタイム定義ファイル」を参照してください。

5.6.10　待機アクティビティ

待機アクティビティは，ビジネスプロセスの処理フローを一定の間隔または期限まで待機する処理を定義するアクティビティです。このアクティビティを使用すると，指定した期間の間，または指定した時刻まで，ビジネスプロセスの処理を待機することができます。

待機アクティビティは，［待機アクティビティ］ダイアログで詳細を定義します。待機する時間の間隔または期限はXPath式で指定します。

(1)　定義手順

待機アクティビティをキャンバスに配置します。

アクティビティを配置する方法については，「5.4.1　アクティビティを配置する」を参照してください。

次のどちらかの方法で［待機アクティビティ］ダイアログを表示させます。

キャンバスの待機アクティビティをダブルクリックする

キャンバスの待機アクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択する

［待機アクティビティ］ダイアログが表示されます。

［待機アクティビティ］ダイアログに必要な情報を入力します。

待機時間には「間隔」または「期限」を選択し，待機時間の間隔または期限をXPath式で指定します。

［待機アクティビティ］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.16　待機アクティビティダイアログ」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

(2)　待機時間として指定できる文字列

待機時間に指定する式はXPath式になります。ビジネスプロセスの処理の中でXPath式を評価し，その結果で得た文字列を待機時間として使用します。XPath式を評価して得ることができる文字列は，BPEL標準規格により一部制限があります。

XPath式を評価して得ることができる文字列を次に説明します。なお，XPathの指定については，「5.6.18　アクティビティ定義ダイアログのXPathの指定」を参照してください。

(a)　待機時間に「間隔」を指定する場合

待機時間に「間隔」を指定する場合，XPath式を評価して得ることができる文字列は，XML Schema型duration（xsd:duration）に従っている必要があります。XML Schema型durationとは，PnYnMnDTnHnMnS形式の経過時間を表す文字列を示す変数型です。

待機時間に「間隔」を指定する場合に，XPath式を評価して得ることができる文字列の例を次に示します。

（例1）1年2か月3日4時間5分6秒間隔を待機時間に指定する場合

XPath式を評価して得ることができる文字列は，「P1Y2M3DT4H5M6S」になります。

（例2）10秒間隔を待機時間に指定する場合

XPath式を評価して得ることができる文字列は，「PT10S」になります。

なお，［待機アクティビティ］ダイアログの［式］には，XPath式を指定する代わりに，「'」または「"」で囲むことで，直接待機する間隔を指定することもできます。「'」または「"」で直接待機する間隔を指定する場合の例を次に示します。

（例3）1年2か月3日4時間5分6秒間隔を待機時間に指定する場合

［待機アクティビティ］ダイアログの［式］に，「'P1Y2M3DT4H5M6S'」を直接指定します。

（例4）10秒間隔を待機時間に指定する場合

［待機アクティビティ］ダイアログの［式］に，「'PT10S'」を直接指定します。

(b)　待機時間に「期限」を指定する場合

待機時間に「期限」を指定する場合，XPath式を評価して得ることができる文字列は，XML Schema型dateTime（xsd:dateTime）に従っている必要があります。XML Schema型dateTimeとは，CCYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZ形式（.sssとTZは省略できる）の日時を表す文字列を示す変数型です。

待機時間に「期限」を指定する場合に，XPath式を評価して得ることができる文字列の例を次に示します。

（例1）2010年1月1日0時0分0秒を待機時間に指定する場合

XPath式を評価して得ることができる文字列は，「2010-01-01T00:00:00」または「2010-01-01T00:00:00.000TZ」になります。

なお，［待機アクティビティ］ダイアログの［式］には，XPath式を指定する代わりに，「'」または「"」で囲むことで，直接待機する期限を指定することもできます。「'」または「"」で直接待機する期限を指定する場合の例を次に示します。

（例2）日本時間の2010年1月1日0時0分0秒を待機時間に指定する場合

［待機アクティビティ］ダイアログの［式］に，「'2010-01-01T00:00:00+09:00'」を直接指定します。

（例3）グリニッジ標準時間（GMT）の2010年1月1日0時0分0秒を待機時間に指定する場合

［待機アクティビティ］ダイアログの［式］に，「'2010-01-01T00:00:00+00:00'」または「'2010-01-01T00:00:00Z'」を直接指定します。

(3)　定義時の注意事項

アクティビティ名はビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。

アクティビティ名は64バイト以内にしてください。

ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。

必ず待機時間を指定してください。

永続化しないビジネスプロセスの場合，待機アクティビティを設定しないでください。

待機アクティビティは，応答アクティビティからサービスリクエスタに応答を返したあとに動作させなければならないため，応答アクティビティよりあとに設定してください。応答アクティビティより前に設定した場合，パッケージング時にはエラーになりませんが，ビジネスプロセス実行時にエラーになります。なお，応答アクティビティと，そのあとの受付アクティビティの間に待機アクティビティを設定している場合はエラーになりません。※1※2

待機アクティビティの後ろに，受付アクティビティと組になっていない応答アクティビティは設定しないでください。受付アクティビティと組になっていない応答アクティビティを設定した場合，パッケージング時にはエラーになりませんが，ビジネスプロセス実行時にエラーになります。なお，応答アクティビティ以外のアクティビティは設定してもエラーになりません。※1※3

注※1

エラーにならないケースを次に示します。

（例1）

応答アクティビティよりもあとに，待機アクティビティを設定しています。待機処理以降は，非同期のビジネスプロセスとして実行されるため，エラーになりません。

待機アクティビティで処理を待機し，待機期限の時刻になったら，サービス呼出アクティビティが実行されます。

（例2）

応答アクティビティよりもあとに，待機アクティビティを設定しています。待機処理以降は，非同期のビジネスプロセスとして実行されるため，エラーになりません。

サービスリクエスタからの要求に応じて，並列処理として片方の無操作アクティビティの処理が実行されます。サービスリクエスタからもう一方の要求を受けて，一度サービスリクエスタに応答を返したあと，待機処理が実行されます。

注※2

エラーになるケースを次に示します。

（例1）

応答アクティビティよりも前に，待機アクティビティを設定しています。同期のビジネスプロセス内で待機アクティビティが実行されるため，ビジネスプロセスを実行するとエラーになります。

注※3

エラーになるケースを次に示します。

（例1）

待機アクティビティよりもあとに，受付アクティビティと組になっていない応答アクティビティを設定しています。そのため，ビジネスプロセスを実行するとエラーになります。

(4)　HCSC簡易セットアップ機能で構築した環境で多重実行する場合の注意事項

HCSC簡易セットアップ機能で構築した環境では，待機アクティビティ後の処理の多重度がデフォルトで1に設定されているため，複数のプロセスインスタンスの待機アクティビティ後の処理は同時に実行されません。複数のプロセスインスタンスから同時に待機アクティビティ後の処理を行うと，あとから処理を開始したプロセスインスタンスの処理は，1つ前の処理が終了してから実行されます。

複数のプロセスインスタンスの待機アクティビティ後の処理を同時に実行したい場合は，usrconf.propertiesのejbserver.ejb.timerservice.maxCallbackThreadsプロパティを変更して，処理の多重度を調節してください。

複数のプロセスインスタンスを実行している場合で，待機アクティビティ後の処理の多重度が1のときと多重度を上げたときの処理の例を次の図に示します。なお，この例では，複数のプロセスインスタンスの処理が待機アクティビティ（待機1）で13：00まで待機したあと，待機後の処理（無操作2および無操作3）に2分掛かるものとします。

図5‒10　待機後の処理の多重度が1のときと待機後の処理の多重度を上げたときの処理の例

usrconf.propertiesのejbserver.ejb.timerservice.maxCallbackThreadsプロパティの設定方法については，マニュアル「アプリケーションサーバ リファレンス 定義編(サーバ定義)」の「2.2.3　usrconf.properties（J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル）」を参照してください。

5.6.11　検証アクティビティ

ビジネスプロセス内で送受信される電文の妥当性を検証するためのアクティビティです。受付アクティビティやサービス呼出アクティビティによって外部と送受信する電文が，対応する割当変数のスキーマと一致するかどうかを検証するときに使われます。

検証アクティビティは，［検証アクティビティ］ダイアログで詳細を定義します。

(1)　定義手順

定義の手順を次に示します。

検証アクティビティをキャンバスに配置します。

アクティビティを配置する方法については，「5.4.1　アクティビティを配置する」を参照してください。

どちらかの方法で［検証アクティビティ］ダイアログを表示させます。

キャンバスの検証アクティビティをダブルクリックする

キャンバスの検証アクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択する

［検証アクティビティ］ダイアログが表示されます。

［検証アクティビティ］ダイアログに必要な情報を入力します。

［検証アクティビティ］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.17　検証アクティビティダイアログ」を参照してください。

［変数］に設定する変数の内容を編集する場合，［編集］ボタンをクリックします。表示される［変数・相関セット一覧］ダイアログで，変数の内容を編集できます。［変数］には，メッセージ型（XML）の変数を設定できます。メッセージ型（non-XMLまたはany）の変数は設定できません。［変数・相関セット一覧］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォームリファレンス」の「1.4.1　変数・相関セット一覧ダイアログ」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

(2)　定義時の注意事項

アクティビティ名はビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。

アクティビティ名は64バイト以内にしてください。

ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。

(3)　処理中に例外が発生した場合の処理

例外が発生した場合の処理は，HCSCサーバランタイム定義ファイルのsyserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの設定によって次のように異なります。

syserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの指定がONのとき

メッセージを出力したあと，フォルト電文に設定する項目を含むメッセージを出力し，フォルトを送出します。

送出するフォルトについては，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「4.7.1　システム例外をフォルトに変換する汎用フォルトの概要」を参照してください。

syserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの指定がOFFのとき

システム例外をthrowします。

syserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「6.5.6　HCSCサーバランタイム定義ファイル」を参照してください。

(4)　検証でエラーが発生した場合の処理

検証結果が不正だった場合，次の種類のフォルトを送出できます。

検証アクティビティ固有のフォルト

汎用フォルト

送出するフォルトの選択方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「4.7.1　システム例外をフォルトに変換する汎用フォルトの概要」を参照してください。

参考

検証アクティビティに変数が複数設定されていた場合，最初に検証でエラーになった変数の情報でフォルト電文を作成します。

フォルト処理に必要な設定を次に説明します。

(a)　フォルト処理を実行する場合の定義

検証アクティビティでフォルトが発生した場合，検証アクティビティが所属するスコープアクティビティに設定されているフォルト処理の割り当てに従って処理が分岐されます。フォルト処理の割り当てが設定されていない場合は，フォルト例外が発生します。

フォルト処理の割り当て

検証アクティビティから直接フォルト処理を割り当てることはできません。検証アクティビティが所属するスコープアクティビティを使用して処理の割り当てをしてください。

フォルト処理の分岐

検証結果に対応した処理の分岐をさせたい場合は，分岐アクティビティを使用します。

フォルト電文に割り当てる変数から，変数の部分指定でフォルト情報を取得し，取得した情報によって処理が分岐するように定義してください。

任意のフォルトの発生

任意のフォルトを発生させたい場合は，フォルト送出アクティビティを使用します。

フォルトが発生したときに，フォルト送出アクティビティで任意の変数値のフォルトを発生させるように定義してください。

(b)　フォルト処理の定義で使用するフォルト電文を定義するスキーマファイル

検証アクティビティ固有のフォルト電文を定義するスキーマファイルの格納先を次に示します。

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥system¥msg¥cscvalidatefault.xsd

検証アクティビティが所属するスコープアクティビティのフォルト処理の割り当てに使用する，検証アクティビティ固有のフォルト電文を定義するスキーマファイルを次に示します。汎用フォルトのスキーマファイルについては，マニュアル「サービスプラットフォームシステム構築・運用ガイド」の「7.12.1　汎用フォルト電文を定義するスキーマファイル」を参照してください。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
 DO NOT EDIT THIS FILE.
 -->
<xs:schema
    elementFormDefault="qualified"
    targetNamespace="http://www.msg.csc.soft.Hitachi.co.jp/cscBpValidate"
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="fault">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="exception-name"    type="xs:string"/>
        <xs:element name="exception-message" type="xs:string"/>
        <xs:element name="scope-name"        type="xs:string"/>
        <xs:element name="activity-name"     type="xs:string"/>
        <xs:element name="variable-name"     type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

設定できる要素を次に示します。

exception-name

例外名を設定します。例外名には，Class.getName()の値を設定してください。

exception-message

例外情報を設定します。例外情報には，Exception.toString()の値を設してください。

scope-name

検証アクティビティが所属するスコープ名を設定します。

activity-name

検証アクティビティの名称を設定します。

variable-name

検証をする変数名を設定します。

5.6.12　スコープアクティビティ

1つまたは複数のアクティビティを，ひとまとまりの処理単位として定義するためのアクティビティです。

スコープアクティビティを利用した処理単位について，次の図に示します。

図5‒11　スコープアクティビティを利用した処理単位の設定

スコープアクティビティを定義すると，スコープ内の処理フローを1つのまとまりとして扱うことができます。また，上図のスコープ3のように，スコープ内の処理フローにさらにスコープを定義することもできます。

なお，スコープ内で定義した変数は，そのスコープ内でだけ有効になります。スコープと変数の有効範囲についての詳細は，「5.5.1(5)(a)　スコープアクティビティを使用している場合の変数の使用」を参照してください。

(1)　定義手順

定義の手順を次に示します。

スコープアクティビティをキャンバスに配置します。

アクティビティを配置する方法については，「5.4.1　アクティビティを配置する」を参照してください。

キャンバスのスコープアクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択します。

［スコープアクティビティ］ダイアログが表示されます。

アクティビティ名を入力します。

［OK］ボタンをクリックします。

次のどちらかの方法でスコープ内の処理を設定するキャンバスを表示させます。

キャンバスのスコープアクティビティをダブルクリックする

キャンバスのスコープアクティビティを選択して右クリックし，［開く］を選択する

キャンバスの下部にスコープアクティビティ名のタブが表示され，スコープ内の処理を設定するキャンバスが表示されます。

任意のアクティビティを配置・連結・定義し，スコープ内の処理を設定します。

(2)　高度な設定

スコープアクティビティは，内部に定義されたアクティビティでトランザクションをコミットしないように設定できます。

［スコープアクティビティ］ダイアログの［高度な設定］で，［このスコープの開始時と終了時のみコミットする］ラジオボタンを選択した場合，スコープアクティビティの開始時および終了時にコミットされます。スコープアクティビティ内に定義されたアクティビティはコミットされません。

［アクティビティ単位でコミットする］ラジオボタンを選択した場合，スコープアクティビティの開始時および終了時にコミットされません。スコープアクティビティ内に定義されたコミットを実行するアクティビティはコミットされます。

デフォルトでは，［アクティビティ単位でコミットする］ラジオボタンが選択されています。

［スコープアクティビティ］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.18　スコープアクティビティダイアログ」を参照してください。

［このスコープの開始時と終了時のみコミットする］ラジオボタンを選択した場合のトランザクションの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「3.4.5　スコープの開始時および終了時にコミットする設定を選択した場合のトランザクション」を参照してください。

(3)　定義時の注意事項

スコープアクティビティ定義時の注意事項を次に示します。

アクティビティ名は64バイト以内にしてください。

ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。

［このスコープの開始時と終了時のみコミットする］ラジオボタンを選択したスコープアクティビティ定義時の注意事項を次に示します。

スコープアクティビティ内に，次のアクティビティは定義できません。

［このスコープの開始時と終了時のみコミットする］ラジオボタンを選択したスコープアクティビティ

スコープアクティビティ内に，次のアクティビティを定義すると，検証時にエラーが発生します。

受付アクティビティ

応答アクティビティ

待機アクティビティ

［このスコープの開始時と終了時のみコミットする］ラジオボタンを選択したスコープアクティビティ内に定義されたサービス呼出アクティビティに指定できるのは，DBアダプタだけです。DBアダプタ以外のサービスアダプタ，およびビジネスプロセスを指定した場合は，動作を保証できません。

ビジネスプロセスとサービス呼び出し先のトランザクションが別の場合，トランザクション制御の対象はビジネスプロセスのトランザクションとなります。サービス呼び出し先のトランザクションは，トランザクション制御の影響を受けないで動作します（ビジネスプロセスを呼ぶサービス呼出アクティビティ，RequiresNewの機能を呼ぶサービス呼出アクティビティを定義した場合など）。

スコープアクティビティ内にDBアダプタを呼ぶサービス呼出アクティビティを定義した場合，HCSCサーバランタイム定義ファイルの「dba-separate-transaction」プロパティの値が「false」または，SQLオペレーション定義ファイルの「dba_separate_transaction」属性の値が「N」で動作することが前提となります。

システム例外が発生し，ロールバックされたビジネスプロセスが再実行された場合，スコープアクティビティ内に定義されたアクティビティ，サービス呼び出し先のサービスが再度実行されることを想定する必要があります。

5.6.13　繰り返しアクティビティ

1つまたは複数のアクティビティを，指定した条件に従って繰り返すための定義をするアクティビティです。

繰り返しアクティビティを利用した繰り返し処理について，次の図に示します。

図5‒12　繰り返しアクティビティを利用した繰り返し処理

繰り返しアクティビティを定義すると，1つまたは複数の処理を指定した条件で繰り返すことができます。また，上図の繰り返し3のように，繰り返す処理の中に繰り返し処理を定義することもできます。

最初に実行されるアクティビティが繰り返しアクティビティで，繰り返しアクティビティ内に非同期の受付を定義し，そのあとにプロセスが中断されないよう定義した場合の動作は保障しません。

(1)　繰り返し方式

繰り返しアクティビティでは，次のどちらかの繰り返し方式を選択できます。

一定の条件に従って繰り返す条件指定方式

繰り返しリストに含まれる要素の数の分だけ繰り返すリスト指定方式

条件指定方式およびリスト指定方式を利用した繰り返し処理について説明します。

(a)　条件指定方式

条件指定方式を利用した繰り返し処理について，次の図に示します。

図5‒13　条件指定方式を利用した繰り返し処理

条件指定方式では，XPath式で繰り返しの条件式を指定します。条件式の評価結果がtrueの間，繰り返しアクティビティ内のアクティビティが繰り返し実行されます。

(b)　リスト指定方式

リスト指定方式を利用した繰り返し処理について，次の図に示します。

図5‒14　リスト指定方式を利用した繰り返し処理

リスト指定方式では，次の流れで繰り返し処理が実施されます。

XPathで指定した変数を基に繰り返しリストが生成されます。

生成された繰り返しリストに含まれるノードの数の分だけ，繰り返しアクティビティ内のアクティビティが繰り返し実行されます。

繰り返しを実行する度に，繰り返しリストの要素が1つずつ繰り返し要素変数に格納されます。

繰り返しリストを生成するための変数および繰り返し要素変数は，開発環境で作成して［繰り返しリスト設定］ダイアログで指定します。

(2)　定義手順

定義の手順を次に示します。

(a)　条件指定方式

繰り返しアクティビティをキャンバスに配置します。

アクティビティを配置する方法については，「5.4.1　アクティビティを配置する」を参照してください。

キャンバスの繰り返しアクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択します。

［繰り返しアクティビティ］ダイアログが表示されます。

［繰り返しアクティビティ］ダイアログで任意のアクティビティ名を入力します。

［繰り返しアクティビティ］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.19　繰り返しアクティビティダイアログ」を参照してください。

［条件指定方式］ラジオボタンを選択して［繰り返し条件設定］ボタンをクリックします。

繰り返しの条件を設定するための［繰り返し条件設定］ダイアログが表示されます。［繰り返し条件設定］ダイアログの表示・入力内容の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.21　繰り返し条件設定ダイアログ」を参照してください。

必要な情報を設定して［OK］ボタンをクリックします。

次のどちらかの方法で繰り返す処理を設定するキャンバスを表示させます。

キャンバスの繰り返しアクティビティをダブルクリックする

キャンバスの繰り返しアクティビティを選択して右クリックし，［開く］を選択する

キャンバスの下部に繰り返しアクティビティ名のタブが表示され，繰り返す処理を設定するキャンバスが表示されます。

任意のアクティビティを配置・連結・定義し，繰り返す処理を設定します。

(b)　リスト指定方式

繰り返しリストを生成するためのメッセージ型（XML）変数を定義します。

繰り返し要素を子要素に持つスキーマで変数を作成します。子要素はすべて同じ形式にしてください。

変数の定義方法については，「5.5.1(6)(a)　新規に変数を定義する場合」を参照してください。

作成例（子要素のname属性を同一にし，maxOccurs属性で要素数を指定する）

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
    elementFormDefault="qualified"
    targetNamespace="http://example.com/sample"
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="loop-element">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element maxOccurs="5" minOccurs="0" name="child-element"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

繰り返し要素のメッセージ型（XML）変数を定義します。

手順1.で作成した変数が生成する繰り返しリストの要素を格納するための変数を作成します。

作成例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
    elementFormDefault="qualified"
    targetNamespace="http://example.com/sample"
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="child-element"/>
</xs:schema>

繰り返しアクティビティをキャンバスに配置します。

アクティビティを配置する方法については，「5.4.1　アクティビティを配置する」を参照してください。

キャンバスの繰り返しアクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択します。

［繰り返しアクティビティ］ダイアログが表示されます。

［繰り返しアクティビティ］ダイアログで任意のアクティビティ名を入力します。

［繰り返しアクティビティ］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.19　繰り返しアクティビティダイアログ」を参照してください。

［リスト指定方式］ラジオボタンを選択して［繰り返しリスト設定］ボタンをクリックします。

繰り返しリストを設定するための［繰り返しリスト設定］ダイアログが表示されます。

［繰り返しリスト設定］ダイアログの表示・入力内容の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.20　繰り返しリスト設定ダイアログ」を参照してください。

［繰り返しリスト設定］ダイアログの［繰り返しリスト］の［式］に，手順1.で定義した変数の要素のパスをXPath式で指定します。

XPath式の指定方法については，「5.6.18(2)(d)　繰り返しリスト設定ダイアログでの指定」を参照してください。

［繰り返し変数］の［変数名］に，手順2.で定義した変数を指定します。

必要に応じて［最大繰り返し回数］を設定します。

［OK］ボタンをクリックします。

次のどちらかの方法で繰り返す処理を設定するキャンバスを表示させます。

キャンバスの繰り返しアクティビティをダブルクリックする

キャンバスの繰り返しアクティビティを選択して右クリックし，［開く］を選択する

キャンバスの下部に繰り返しアクティビティ名のタブが表示され，繰り返す処理を設定するキャンバスが表示されます。

任意のアクティビティを配置・連結・定義し，繰り返す処理を設定します。

(3)　定義時の注意事項

アクティビティ名はビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。

アクティビティ名は64バイト以内にしてください。

ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。

必ず繰り返し条件を設定してください。

(4)　定義時の注意事項（リスト指定方式の場合だけ）

リスト指定方式を指定する場合の定義時の注意事項を次に示します。

リスト指定方式を使用する繰り返し処理は，永続化しないビジネスプロセスでだけ使用できます。永続化するビジネスプロセスでリスト指定方式の繰り返しアクティビティを定義した場合，ビジネスプロセスの検証時にエラーメッセージが出力されます。

繰り返しリストを生成するための変数と繰り返し要素変数は，どちらもメッセージ型（XML）である必要があります。メッセージ型（XML）以外の変数は指定できません。

繰り返しリストを生成するための変数は繰り返し処理内で変更できません。変更した場合は動作を保証しません。繰り返し要素変数は，繰り返し処理内で参照および変更できます。

［繰り返しリスト設定］ダイアログの［式］に指定したXPath式に，存在しない要素のパスを指定した場合，繰り返し処理は実行されません。

次のような場合，扱う情報の形式が繰り返し要素変数のXMLスキーマと合わなくなるおそれがあります。

繰り返し要素変数のXMLスキーマに合わない形式の情報を繰り返し要素に設定した場合

［繰り返しリスト設定］ダイアログの［式］に指定したXPath式に，要素ノード以外の種類のノードを指定した場合

繰り返し処理中で，上記の情報の形式が合わない繰り返し要素変数を参照しようとした場合，参照できないときはシステム例外が発生し処理が停止します。

［繰り返しリスト設定］ダイアログの［式］に指定したXPath式の評価結果がNodeList以外の場合，システム例外が発生し処理が停止します。

(5)　処理中に例外が発生した場合の処理

例外が発生した場合の処理は，HCSCサーバランタイム定義ファイルのsyserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの設定によって次のように異なります。

syserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの指定がONのとき

メッセージを出力したあと，フォルト電文に設定する項目を含むメッセージを出力し，フォルトを送出します。

送出するフォルトについては，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「4.7.1　システム例外をフォルトに変換する汎用フォルトの概要」を参照してください。

syserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの指定がOFFのとき

システム例外をthrowします。

syserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「6.5.6　HCSCサーバランタイム定義ファイル」を参照してください。

5.6.14　分岐アクティビティ

条件の判定結果によるビジネスプロセスの処理の分岐を定義するアクティビティで，分岐開始アクティビティと分岐終了アクティビティの2つがあります。分岐の開始個所には分岐開始アクティビティを，終了個所には分岐終了アクティビティを配置します。

分岐アクティビティを利用した処理の分岐について，次の図に示します。

図5‒15　分岐アクティビティを利用した処理の分岐

分岐開始アクティビティの下には幾つかの処理を用意して，分岐開始アクティビティに設定した条件と条件の判定結果によって分岐させます。分岐の終端には，分岐終了アクティビティを配置します。

分岐開始アクティビティから分岐した処理のうち，フォルト送出アクティビティで終了する処理は，分岐終了アクティビティに連結する必要はありません。また，分岐開始アクティビティから分岐した処理がすべてフォルト送出アクティビティで終了する場合，分岐終了アクティビティを配置する必要はありません。

(1)　分岐開始アクティビティの定義

分岐開始アクティビティの定義の手順を次に示します。

分岐アクティビティをキャンバスに配置します。

アクティビティを配置する方法については，「5.4.1　アクティビティを配置する」を参照してください。

分岐アクティビティの連結先となるアクティビティをキャンバスに配置します。

アクティビティを配置する方法については，「5.4.1　アクティビティを配置する」を参照してください。

分岐アクティビティと連結先のアクティビティを連結します。

アクティビティを連結する方法については，「5.4.2(2)　連結の設定方法」を参照してください。

次のどちらかの方法で［分岐アクティビティ］ダイアログを表示させます。

キャンバスの分岐アクティビティをダブルクリックする

キャンバスの分岐アクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択する

［分岐アクティビティ］ダイアログが表示されます。

［分岐アクティビティ］ダイアログに必要な情報を入力します。

［分岐アクティビティ］ダイアログの表示・入力内容の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.22　分岐アクティビティダイアログ」を参照してください。

分岐条件を設定する場合，［条件設定］ボタンをクリックします。表示される［条件設定］ダイアログで，分岐条件を設定できます。連結先ごとに条件を設定します。分岐条件はXPath式で入力します。［条件設定］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォームリファレンス」の「1.4.23　条件設定ダイアログ（分岐アクティビティ）」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

(2)　分岐終了アクティビティの定義

分岐終了アクティビティの定義の手順を次に示します。

分岐アクティビティをキャンバスに配置します。

アクティビティを配置する方法については，「5.4.1　アクティビティを配置する」を参照してください。

分岐アクティビティと連結元のアクティビティを連結します。

アクティビティを連結する方法については，「5.4.2(2)　連結の設定方法」を参照してください。

(3)　定義時の注意事項

アクティビティ名はビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。

アクティビティ名は64バイト以内にしてください。

ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。

分岐条件を1つ以上設定してください。

遷移先を条件分岐またはデフォルトに割り当ててください。

必ず分岐の条件名を設定してください。

必ず分岐の条件を設定してください。

並列処理終了アクティビティに接続しないでください。

次に示すコネクションは接続しないでください。

開始アクティビティを元とするコネクション※1

あるアクティビティのあるフォルト処理の開始点を元とするコネクション※1

分岐開始アクティビティは，対応する1つの分岐終了アクティビティに接続してください。※2

対応する分岐処理を分岐終了アクティビティに接続してください。※2

分岐処理は必ず分岐終了アクティビティに接続してください。※2

分岐アクティビティと，対応する分岐終了アクティビティの間には，1つ以上のアクティビティを設定してください。

注※1

アクティビティを元とするコネクション，およびあるアクティビティのあるフォルト処理の開始点を元とするコネクションについては，「図5-26　コネクションの例」を参照してください。

注※2

すべての分岐処理の終端がフォルト送出アクティビティの場合を除きます。

(4)　アクティビティ内でシステム例外が発生した場合の処理

アクティビティ内で発生したシステム例外を，汎用フォルトに変換して送出できます。詳細は，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「4.7　システム例外をフォルトに変換する汎用フォルト」を参照してください。

(5)　分岐処理中に例外が発生した場合の処理

例外が発生した場合の処理は，HCSCサーバランタイム定義ファイルのsyserr-to-fault-convertプロパティまたはsyserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの設定によって次のように異なります。

syserr-to-fault-convertプロパティまたはsyserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの指定がONのとき

メッセージを出力したあと，フォルト電文に設定する項目を含むメッセージを出力し，フォルトを送出します。

送出するフォルトについては，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「4.7.1　システム例外をフォルトに変換する汎用フォルトの概要」を参照してください。

syserr-to-fault-convertプロパティまたはsyserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの指定がOFFのとき

システム例外をthrowします。

syserr-to-fault-convertプロパティおよびsyserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「6.5.6　HCSCサーバランタイム定義ファイル」を参照してください。

5.6.15　並列処理アクティビティ

ビジネスプロセスの処理フローを2つ以上のシーケンスに枝分かれさせて並列実行するための定義をするアクティビティで，並列処理開始アクティビティと並列処理終了アクティビティの2つがあります。並列処理の開始個所には並列処理開始アクティビティを，複数のシーケンスの合流個所には並列処理終了アクティビティを配置します。

並列処理開始アクティビティから枝分かれさせて並列実行するシーケンスのうち，フォルト送出アクティビティで終了するシーケンスは，並列処理終了アクティビティに連結する必要はありません。また，並列処理開始アクティビティから枝分かれさせて並列実行するシーケンスがすべてフォルト送出アクティビティで終了する場合，並列処理終了アクティビティを配置する必要はありません。

並列処理アクティビティを利用した処理の並列実行について，次の図に示します。

図5‒16　並列処理アクティビティを利用した処理の並列実行

並列処理開始アクティビティの下には複数のシーケンスを用意して，並列して処理を実行できます。なお，複数のシーケンス間での処理の順序を設定することもできます。

例えば，A-1およびA-2が完了してからA-3を実行する場合，A-1およびA-2を連結元，A-3を連結先として，リンクコネクション（link1およびlink2）で連結します。さらに，A-1およびA-2の処理の終了に加えて，リンクの条件を設定してA-1およびA-2とA-3のリンクを制御することもできます。

この場合，連結先のA-3の処理は，次のような過程で開始されます。

A-1およびA-2の処理が完了します

A-1およびA-2に設定されているリンクの条件が判定されます。

A-1およびA-2のリンクの条件が判定されると，それぞれリンクコネクションlink1およびlink2が活性化します。リンクコネクションは，条件の判定結果によって真または偽に活性化します。なお，条件が設定されていない場合，リンクコネクションは，リンク元のアクティビティの処理が完了すると真に活性化します。

A-3に連結されているすべてのリンクコネクションが活性化すると，A-3の処理が開始されます。

ただし，すべてのリンクコネクションが偽に活性化している場合，A-3の処理は開始されないで省略されます。A-3の処理が開始されるのは，リンクコネクションのうち，少なくとも1つのリンクコネクションが真に活性化している場合です。

並列処理終了アクティビティ以降のアクティビティの処理は，並列処理された複数のシーケンスがすべて完了したあとに実行されます。

(1)　並列処理アクティビティの定義

並列処理アクティビティの定義の手順を次に示します。

並列処理開始アクティビティをキャンバスに配置します。

アクティビティを配置する方法については，「5.4.1　アクティビティを配置する」を参照してください。

並列処理開始アクティビティから枝分かれするシーケンスの各アクティビティを配置・定義します。

アクティビティを配置する方法については，「5.4.1　アクティビティを配置する」を，アクティビティを定義する方法は，「5.6　アクティビティの定義」の各アクティビティの説明を参照してください。

並列処理終了アクティビティをキャンバスに配置します。

アクティビティを配置する方法については，「5.4.1　アクティビティを配置する」を参照してください。

並列処理開始アクティビティから並列処理終了アクティビティまでの各アクティビティを連結します。

アクティビティを連結する方法については，「5.4.2(2)　連結の設定方法」を参照してください。

次のどちらかの方法で［並列処理アクティビティ］ダイアログを表示させます。

キャンバスの並列処理開始アクティビティをダブルクリックする

キャンバスの並列処理開始アクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択する

［並列処理アクティビティ］ダイアログが表示されます。

［並列処理アクティビティ］ダイアログに必要な情報を入力します。

［並列処理アクティビティ］ダイアログの表示・入力内容の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.24　並列処理アクティビティダイアログ」を参照してください。複数シーケンス間のリンクの設定方法の詳細については，「5.6.15(2)　シーケンス間リンクの定義」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

(2)　シーケンス間リンクの定義

並列に処理する複数のシーケンス間でのリンクの定義手順について次に示します。

次のどちらかの方法で［並列処理アクティビティ］ダイアログを表示させます。

キャンバスの並列処理開始アクティビティをダブルクリックする

キャンバスの並列処理開始アクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択する

［並列処理アクティビティ］ダイアログが表示されます。

並列処理内で設定するリンクの数だけ，リンク名を入力します。

［OK］ボタンをクリックし，［並列処理アクティビティ］ダイアログを閉じます。

リンクさせるアクティビティを連結します。

アクティビティを配置する方法については，「5.4.1　アクティビティを配置する」を参照してください。

次のどちらかの方法で［リンク］ダイアログを表示させます。

手順4.で設定した連結線をダブルクリックする

手順4.で設定した連結線を選択して右クリックし，［設定］を選択する

［リンク］ダイアログが表示されます。

［リンク］ダイアログに必要な情報を入力します。

［リンク］ダイアログの表示・入力内容の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.25　リンクダイアログ」を参照してください。

リンクの条件を設定する場合，［遷移条件設定］ボタンをクリックします。表示される［条件設定］ダイアログで，リンクの条件を設定できます。リンクの条件はXPath式で入力します。［条件設定］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォームリファレンス」の「1.4.26　条件設定ダイアログ（並列処理アクティビティ）」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

注意事項

並列処理開始アクティビティまたは分岐処理開始アクティビティからリンクが定義された場合，処理の流れは次の図のようになります。

図5‒17　並列処理開始アクティビティまたは分岐処理開始アクティビティからリンクが定義された場合の処理の流れ

(3)　定義時の注意事項

アクティビティ名はビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。

アクティビティ名は64バイト以内にしてください。

ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。

設定するリンク名の長さは64バイト以内にしてください。

分岐終了アクティビティに接続しないでください。

次に示すコネクションは接続しないでください。

開始アクティビティを元とするコネクション※1

あるアクティビティのあるフォルト処理の開始点を元とするコネクション※1

並列処理開始アクティビティは，対応する1つの並列処理終了アクティビティに接続してください。※2

対応する並列処理を並列処理終了アクティビティに接続してください。※2

並列処理は必ず並列処理終了アクティビティに接続してください。※2

並列処理開始アクティビティと，対応する並列処理終了アクティビティの間には，1つ以上のアクティビティを設定してください。

リンクコネクションに有効なリンク名を設定してください。

注※1

アクティビティを元とするコネクション，およびあるアクティビティのあるフォルト処理の開始点を元とするコネクションについては，「図5-26　コネクションの例」を参照してください。

注※2

並列処理するシーケンスの終端がフォルト送出アクティビティの場合を除きます。

(4)　リンクの条件の判定で例外が発生した場合の処理

例外が発生した場合の処理は，HCSCサーバランタイム定義ファイルのsyserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの設定によって次のように異なります。

syserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの指定がONのとき

メッセージを出力したあと，フォルト電文に設定する項目を含むメッセージを出力し，フォルトを送出します。

送出するフォルトについては，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「4.7.1　システム例外をフォルトに変換する汎用フォルトの概要」を参照してください。

syserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの指定がOFFのとき

システム例外をthrowします。

syserr-to-fault-convert-all-activityプロパティの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「6.5.6　HCSCサーバランタイム定義ファイル」を参照してください。

5.6.16　終了アクティビティ

ビジネスプロセスの終了を表します。キャンバス上に1つだけ配置されます。このアクティビティは削除できません。

なお，終了アクティビティには，定義する内容はありません。

5.6.17　順次処理アクティビティ

順次処理される一連のアクティビティの情報を保持するためのアクティビティです。順序処理アクティビティは，必要に応じて自動で生成されます。順序処理アクティビティは，次に示すアクティビティの情報を保持します。

開始アクティビティと終了アクティビティの間に定義された一連のアクティビティ（スコープおよび繰り返しのキャンバスに定義されたアクティビティも同様）

分岐開始アクティビティと分岐終了アクティビティの間に定義された各分岐での一連のアクティビティ

並列処理開始アクティビティと並列処理終了アクティビティの間に定義された各分岐での一連のアクティビティ

フォルトコネクションからつながるフォルト処理を行う一連のアクティビティ

5.6.18　アクティビティ定義ダイアログのXPathの指定

一部のアクティビティのダイアログでは，入力欄にXPathを指定して変数の情報を取得できます。アクティビティの定義とXPathを指定するダイアログの入力欄を次の表に示します。

表5‒15　アクティビティの定義とXPathを指定するダイアログの入力欄

項番

アクティビティ名

ダイアログの入力欄

1

代入アクティビティ

［代入アクティビティ］サブダイアログの［コピー元］の［値］

2

分岐アクティビティ

［条件設定］ダイアログ（分岐アクティビティ）の［条件式］

3

並列処理アクティビティ（リンクコネクション）

リンクコネクションの［条件設定］ダイアログの［条件式］

4

繰り返しアクティビティ

［繰り返し条件設定］ダイアログの［条件式］

［繰り返しリスト設定］ダイアログの［繰り返しリスト］

5

待機アクティビティ

［待機アクティビティ］ダイアログの［待機時間］の［式］

XPathの中では，拡張関数を使用して変数内の情報を取得する方法と，変数名を直接指定して情報を取得する方法の2つがあります。拡張関数については，「5.6.18(3)　拡張関数」を参照してください。

(1)　拡張関数を使用して変数内の情報を取得する方法

拡張関数を使用して変数内の情報を取得する方法を次に示します。

(a)　代入アクティビティサブダイアログでの指定

コピー元の値を取得するために，［値］には拡張関数でXPathを指定します。

属性propertyNameの値を取得する場合

拡張関数bpws:getVariablePropertyを使用して，属性propertyNameの値を取得します。変数の型がメッセージ型（XMLまたはnon-XML）の場合に使用できます。

指定方法

bpws:getVariableProperty('variableName','propertyName')

variableName：変数名を指定します。

propertyName：variableNameで指定した変数内で定義されている，xml型以外の部分名を指定します。

指定例

bpws:getVariableProperty('VariableX','PropertyY')

変数の値を直接指定する場合

拡張関数csc:getVariableDataを使用して変数の値を取得します。変数の型がメッセージ型（XMLまたはnon-XML），string型，numeric型，またはboolean型の場合に使用できます。

指定方法（メッセージ型（XMLまたはnon-XML）のとき）

csc:getVariableData('variableName','locationPath')

variableName：変数名を指定します。

locationPath：XMLスキーマのノードを示すパス（［変数の表示］ダイアログの［選択パス］で取得したパス）を指定します。

指定例

csc:getVariableData('VariableX','input/forInvoke/depositData/id')

指定方法（string型，numeric型，またはboolean型のとき）

csc:getVariableData('variableName')

variableName：変数名を指定します。

指定例

csc:getVariableData('VariableX')

ヘッダ割当変数の初期化状態を取得する場合

拡張関数csc:getMessageInitializeを使用して，ヘッダ割当変数の初期化状態を取得します。変数の型がメッセージ型（XML，non-XMLまたはany）の場合に使用できます。

指定方法

csc:getMessageInitialize('variableName')

variableName：ヘッダ割当変数名を指定します。

指定例

csc:getMessageInitialize('VariableX')

メッセージ型変数（non-XML）の16進数形式の文字列を取得する場合

拡張関数csc:getHexVariableDataを使用して，メッセージ型変数（non-XMLまたはany）の16進数形式の文字列（半角英数大文字）を取得します。

変数の型がメッセージ型（non-XMLまたはany）の場合に使用できます。

指定方法

csc:getHexVariableData('variableName','beginIndex','compNumber')

variableName：取得元のメッセージ型（non-XMLまたはany）の変数名を指定します。

beginIndex：取得開始位置のバイト数を指定します。

compNumber：取得するバイト数を指定します。

指定例

csc:getHexVariableData('VariableX','2','1')

文字列を16進数形式で取得する場合

拡張関数csc:getHexStringを使用して，16進数形式の文字列（半角英数大文字）を取得します。

指定方法

csc:getHexString('convertString','characterCode')

convertString：16進数形式に変換する文字列を指定します。

characterCode：文字列からバイトデータにエンコードする場合に使用する文字コードを指定します。指定できる文字コードは，この関数を使用する環境のJavaVMに依存します。

指定例

csc:getHexString('PNG','UTF-8')

(b)　条件設定ダイアログでの指定

変数の値を判定する条件式を設定するために，［条件式］に条件となる式をXPathで指定します。

属性propertyNameの値を条件式にする場合

拡張関数bpws:getVariablePropertyを使用して，属性propertyNameの値により条件文を指定します。変数の型がメッセージ型（XMLまたはnon-XML）の場合に使用できます。

指定方法

次のどちらかの方法で指定します。

方法1

bpws:getVariableProperty('variableName','propertyName') = "比較対象の値"

方法2

bpws:getVariableProperty('variableName','propertyName') = bpws:getVariableProperty('variableName','propertyName')

variableName：変数名を指定します。

propertyName：variableNameで指定した変数内で定義されている，xml型以外の部分名を指定します。

指定例

bpws:getVariableProperty('VariableX','PropertyY') = "HITACHI"

変数の値を条件式にする場合

拡張関数csc:getVariableDataを使用して，属性propertyNameの値により条件文を指定します。変数の型がメッセージ型（XMLまたはnon-XML），string型，numeric型，またはboolean型の場合に使用できます。

指定方法（メッセージ型（XMLまたはnon-XML）のとき）

csc:getVariableData('variableName','locationPath') = "比較対象の値"

variableName：変数名を指定します。

locationPath：XMLスキーマのノードを示すパス（［変数の表示］ダイアログの［選択パス］で取得したパス）を指定します。

指定例

csc:getVariableData('VariableX','input/forInvoke/depositData/userName/firstName') = "Taro"

指定方法（string型，numeric型，またはboolean型のとき）

csc:getVariableData('variableName') = "比較対象の値"

variableName：変数名を指定します。

指定例

csc:getVariableData('VariableX') = false()

注　VariableXがboolean型の場合です。

ヘッダ割当変数の初期化状態を条件式にする場合

拡張関数csc:getMessageInitializeを使用して，ヘッダ割当変数の初期化状態を条件式に指定します。変数の型がメッセージ型（XML，non-XMLまたはany）の場合に使用できます。

指定方法

csc:getMessageInitialize('variableName') = "比較対象の値"

variableName：ヘッダ割当変数名を指定します。

指定例

csc:getMessageInitialize('VariableX') = false()

メッセージ型変数（non-XML）の16進数形式の文字列を条件式にする場合

拡張関数csc:getHexVariableDataを使用して，メッセージ型変数（non-XMLまたはany）の16進数形式の文字列（半角英数大文字）を取得します。

変数の型がメッセージ型（non-XMLまたはany）の場合に使用できます。

指定方法

csc:getHexVariableData('variableName','beginIndex','compNumber') =
"比較対象の値の16進表記"

variableName：取得元のメッセージ型（non-XMLまたはany）の変数名を指定します。

beginIndex：取得開始位置のバイト数を指定します。

compNumber：取得するバイト数を指定します。

指定例1（先頭から3バイト目の値を取得して判定する場合）

csc: getHexVariableData ('VariableX','2','1') = "4e"

指定例2（先頭から3バイトの値を取得し，その文字列を拡張関数csc:getHexStringを使用して判定する場合）

csc: getHexVariableData ('VariableX','0','3') =
csc:getHexString('PNG','UTF-8')

16進数形式で取得した文字列を条件式にする場合

拡張関数csc:getHexStringを使用して，16進数形式の文字列（半角英数大文字）を条件式に指定します。

指定方法

csc:getHexString('convertString','characterCode') = "比較対象の値の16進表記"

convertString：16進数形式に変換する文字列を指定します。

characterCode：文字列からバイトデータにエンコードする場合に使用する文字コードを指定します。指定できる文字コードは，この関数を使用する環境のJavaVMに依存します。

指定例

csc:getHexString('PNG','UTF-8') = "504E47"

(c)　待機アクティビティダイアログでの指定

［待機時間］の［式］には拡張関数でXPathを指定します。

属性propertyNameの値を取得する場合

拡張関数bpws:getVariablePropertyを使用して，属性propertyNameの値を取得します。変数の型がメッセージ型（XMLまたはnon-XML）の場合に使用できます。

指定方法

bpws:getVariableProperty('variableName','propertyName')

variableName：変数名を指定します。

propertyName：variableNameで指定した変数内で定義されている，xml型以外の部分名を指定します。

指定例

bpws:getVariableProperty('VariableX','PropertyY')

変数の値を直接指定する場合

拡張関数csc:getVariableDataを使用して，属性propertyNameの値を取得します。変数の型がメッセージ型（XMLまたはnon-XML）またはstring型の場合に使用できます。

指定方法（メッセージ型（XMLまたはnon-XML）のとき）

csc:getVariableData('variableName','locationPath')

variableName：変数名を指定します。

locationPath：XMLスキーマのノードを示すパス（［変数の表示］ダイアログの［選択パス］で取得したパス）を指定します。

指定例

csc:getVariableData('VariableX','input/forInvoke/depositData/id')

指定方法（string型のとき）

csc:getVariableData('variableName')

variableName：変数名を指定します。

指定例

csc:getVariableData('VariableX')

ヘッダ割当変数の初期化状態を取得する場合

拡張関数csc:getMessageInitializeを使用して，ヘッダ割当変数の初期化状態を取得します。変数の型がメッセージ型（XML，non-XMLまたはany）の場合に使用できます。

指定方法

csc:getMessageInitialize('variableName')

variableName：ヘッダ割当変数名を指定します。

指定例

csc:getMessageInitialize('VariableX')

メッセージ型変数（non-XML）の16進数形式の文字列を取得する場合

拡張関数csc:getHexVariableDataを使用して，メッセージ型変数（non-XMLまたはany）の16進数形式の文字列（半角英数大文字）を取得します。

変数の型がメッセージ型（non-XMLまたはany）の場合に使用できます。

指定方法

csc:getHexVariableData('variableName','beginIndex','compNumber')

variableName：取得元のメッセージ型（non-XMLまたはany）の変数名を指定します。

beginIndex：取得開始位置のバイト数を指定します。

compNumber：取得するバイト数を指定します。

指定例

csc:getHexVariableData('VariableX','2','1')

文字列を16進数形式で取得する場合

拡張関数csc:getHexStringを使用して，16進数形式の文字列（半角英数大文字）を取得します。

指定方法

csc:getHexString('convertString','characterCode')

convertString：16進数形式に変換する文字列を指定します。

characterCode：文字列からバイトデータにエンコードする場合に使用する文字コードを指定します。指定できる文字コードは，この関数を使用する環境のJavaVMに依存します。

指定例

csc:getHexString('PNG','UTF-8')

注意事項

待機時間を指定する場合は，次の点に注意してください。

待機時間に「間隔」を指定する場合

XPath式を評価して得ることができる文字列は，XML Schema型duration（xsd:duration）に従っている必要があります。

待機時間に「期限」を指定する場合

XPath式を評価して得ることができる文字列は，XML Schema型dateTime（xsd:dateTime）に従っている必要があります。

これらの仕様はBPEL標準規格により定められています。そのため，ビジネスプロセスのnumeric型およびboolean型の変数は指定できません。

なお，XPath式を指定する代わりに，「"」または「'」で囲むことで，直接間隔または期限を指定することもできます。

詳細については，「5.6.10(2)　待機時間として指定できる文字列」を参照してください。

(2)　変数名を直接指定して情報を取得する方法

変数名を直接指定して情報を取得する方法を次に示します。

(a)　代入アクティビティサブダイアログでの指定

［コピー元］の［値］を取得するためのXPathを直接指定します。

属性propertyNameの値を取得する場合

拡張関数を使用して変数内の情報を取得する方法を実施してください。

変数の値を直接指定する場合

「$variableName」で変数名を直接指定します。変数の型がメッセージ型，string型，numeric型，またはboolean型の場合に使用できます。

指定方法（メッセージ型のとき）

$variableName/locationPath

variableName：変数名を指定します。

locationPath：XMLスキーマのノードを示すパス（［変数の表示］ダイアログの［選択パス］で取得したパス）を指定します。

指定例

$VariableX/input/forInvoke/depositData/id

指定方法（string型，numeric型，またはboolean型のとき）

$variableName

variableName：変数名を指定します。

指定例

$VariableX

(b)　条件設定ダイアログでの指定

［条件式］のXPathを直接指定します。

属性propertyNameの値を条件式にする場合

拡張関数を使用して条件式を指定する方法を実施してください。

変数の値を条件式にする場合

「$variableName」で変数名を直接指定します。変数の型がメッセージ型，string型，numeric型，またはboolean型の場合に使用できます。

指定方法（メッセージ型のとき）

$variableName/locationPath

variableName：変数名を指定します。

locationPath：XMLスキーマのノードを示すパス（［変数の表示］ダイアログの［選択パス］で取得したパス）を指定します。

指定例

$VariableX/input/forInvoke/depositData/userName/firstName = "Taro"

指定方法（string型，numeric型，またはboolean型のとき）

$variableName

variableName：変数名を指定します。

指定例

$VariableX = false()

注　VariableXがboolean型の場合です。

(c)　待機アクティビティダイアログでの指定

［待機時間］の［式］には拡張関数でXPathを指定します。

属性propertyNameの値を取得する場合

拡張関数を使用して変数内の情報を取得する方法を実施してください。

変数の値を直接指定する場合

「$variableName」で変数名を直接指定します。変数の型がメッセージ型またはstring型の場合に使用できます。

指定方法（メッセージ型のとき）

$variableName/locationPath

variableName：変数名を指定します。

locationPath：XMLスキーマのノードを示すパス（［変数の表示］ダイアログの［選択パス］で取得したパス）を指定します。

指定例

$VariableX/input/forInvoke/depositData/id

指定方法（string型のとき）

$variableName

variableName：変数名を指定します。

指定例

$VariableX

注意事項

待機時間を指定する場合は，次の点に注意してください。

待機時間に「間隔」を指定する場合

XPath式を評価して得ることができる文字列は，XML Schema型duration（xsd:duration）に従っている必要があります。

待機時間に「期限」を指定する場合

XPath式を評価して得ることができる文字列は，XML Schema型dateTime（xsd:dateTime）に従っている必要があります。

これらの仕様はBPEL標準規格により定められています。そのため，ビジネスプロセスのnumeric型およびboolean型の変数は指定できません。

なお，XPath式を指定する代わりに，「"」または「'」で囲むことで，直接間隔または期限を指定することもできます。

詳細については，「5.6.10(2)　待機時間として指定できる文字列」を参照してください。

(d)　繰り返しリスト設定ダイアログでの指定

［繰り返しリスト］の［式］にXPathで直接指定します。なお，リスト指定方式の場合，拡張関数は使用できません。

繰り返し要素のノードを指定する場合

指定方法

$variableName/locationPath

variableName：変数名を指定します。

locationPath：XMLスキーマのノードを示す繰り返し要素のパス（［変数の表示］ダイアログの［選択パス］で取得したパス）を指定します。

指定例

$VariableX/*[local-name()='loop-element' and namespace-uri()='http://example.com/sample']/*[local-name()='child-element' and namespace-uri()='http://example.com/sample']

繰り返し要素のノードを複数指定する場合

指定方法

($variableName/locationPath | $variableName/locationPath)

variableName：変数名を指定します。

locationPath：XMLスキーマのノードを示す繰り返し要素のパス（［変数の表示］ダイアログの［選択パス］で取得したパス）を指定します。

指定例

($VariableX/*[local-name()='loop-element' and namespace-uri()='http://example.com/sample']/*[local-name()='child-element' and namespace-uri()='http://example.com/sample'][1] | $VariableX/*[local-name()='loop-element' and namespace-uri()='http://example.com/sample']/*[local-name()='child-element' and namespace-uri()='http://example.com/sample'][3])

特定の範囲の繰り返し要素のノードを指定する場合

指定方法（範囲指定）

$variableName/locationPath[position()<10]

variableName：変数名を指定します。

locationPath：XMLスキーマのノードを示す繰り返し対象のパス（［変数の表示］ダイアログの［選択パス］で取得したパス）を指定します。

指定例

$VariableX/*[local-name()='loop-element' and namespace-uri()='http://example.com/sample']/*[local-name()='child-element' and namespace-uri()='http://example.com/sample'][position()<10]

(3)　拡張関数

拡張関数には，次に示す(i)〜(v)の5つがあります。拡張関数の形式，引数，および拡張関数を使用する場合の注意事項を説明します。

(i) bpws:getVariableProperty

形式

bpws:getVariableProperty('variableName','propertyName')

引数

variableName

変数名を指定します。

propertyName

variableNameで指定した変数内で定義されている，xml型以外の部分名を指定します。

(ii) csc:getVariableData

形式

csc:getVariableData('variableName','locationPath')

引数

variableName

変数名を指定します。

locationPath

XMLスキーマのノードを示すパスを指定します。

注意事項

変数がメッセージ型以外の場合，引数にはvariableNameだけを指定してください。

変数がメッセージ型以外の場合，関数は変数の型に応じたデータ型を返します。

variableNameで指定した変数のデータに対して，locationPathで指定したパスを評価した結果は，文字列型（java.lang.Stringへマッピング）で返します。

locationPathに「'」を含む場合，locationPathを「"」で囲んでください。

(iii) getMessageInitialize

形式

csc:getMessageInitialize('variableName')

引数

variableName

変数名を指定します。

注意事項

variableNameに指定する変数のvariable要素は，xml型で定義してください。

variableNameに指定した変数の初期化状態は，boolean型で返します。

初期化済みの場合：true

未初期化の場合：false

(iv) getHexVariableData

形式

csc:getHexVariableData('variableName','beginIndex','compNumber')

引数

variableName

変数名を指定します。

beginIndex

取得開始位置のバイト数を指定します。

compNumber

取得するバイト数を指定します。

注意事項

beginIndexには0以上，compNumberには1以上の値を指定できます。ただし，beginIndexの値とcompNumberの値を足した数が，variableNameに指定した変数のバイト数より小さくなるよう指定してください。beginIndexの値とcompNumberの値を足した数が，variableNameに指定した変数のバイト数以上の場合は，XPathFunctionExceptionが発生します。

beginIndexおよびcompNumberに数値以外の値を指定した場合，XPathFunctionExceptionが発生します。

variableNameに変数として存在しない値を指定した場合，XPathFunctionExceptionが発生します。

(v) getHexString

形式

csc:getHexString('convertString','characterCode')

引数

convertString

16進数形式に変換する文字列を指定します。

characterCode

文字列からバイトデータを取得する際に使用する文字コードを指定します。

注意事項

convertStringに空文字（''）を指定した場合は，処理結果として空文字を返します。

変数を使用する環境のJavaVMが対応する文字コード以外をcharacterCodeに設定した場合，XPathFunctionExceptionが発生します。

5.7　コメントの配置

コメントによって，ビジネスプロセスエディタ上にビジネスプロセスやアクティビティなどの説明を記載できます。

コメントは，ビジネスプロセスエディタのパレットから，［コメント］を選択して，配置します。

編集の開始方法

コメントをダブルクリックする。

コメントが選択状態のとき，コメントをシングルクリックする。

コメントが選択状態のとき，［F2］キーを押す。

コメントのコンテキストメニューで［設定］を選択する。

編集の終了方法

編集中のコメントの外側をクリックする。

［Ctrl］キー＋［Enter］キーを押す。

背景色の変更方法

コメントのコンテキストメニューで［背景色］を選択する。

5.8　ビジネスプロセスの保存

ビジネスプロセス定義画面で編集中のビジネスプロセスの内容を，編集途中や編集終了時に新規保存したり，上書き保存したりできます。保存した内容はリポジトリに保存されます。

変数定義で指定した電文フォーマット定義ファイル，およびデータ変換定義で生成したデータ変換定義ファイルは，ビジネスプロセス定義画面と同時に保存されます。

ビジネスプロセスを保存する手順を次に示します。

方法1

Eclipseのメニューから，［ファイル］−［保管］を選択します。

方法2

Eclipseのメニューから，［ファイル］−［すべて保管］を選択します。

方法3

ビジネスプロセス定義画面で，［Ctrl］キー＋［S］キーを押します。

なお，ビジネスプロセス定義画面を閉じてビジネスプロセスの定義を終了する場合に，ビジネスプロセスが保存されていないときは，リソース保管ダイアログが表示されます。リソース保管ダイアログでは，保存されていないビジネスプロセスの定義を保存できます。

注意事項

不正なデータが入力されている場合，ビジネスプロセスを保存できないことがあります。その場合，表示されているメッセージに従って対処してください。

5.9　ビジネスプロセスの編集

保存したビジネスプロセスの内容を変更できます。ビジネスプロセスの内容を変更するには，ビジネスプロセス定義画面を表示して，内容を編集します。ビジネスプロセス定義画面は，ツリービューのサービス定義一覧から，該当するビジネスプロセスを選択し，ダブルクリックすると表示されます。

ビジネスプロセスの内容の定義方法については，「5.3　ビジネスプロセスの内容の定義」を参照してください。

5.9.1　ビジネスプロセスおよびアクティビティの定義情報を変更する

ビジネスプロセス，およびアクティビティの定義情報を変更できます。

注意事項

定義情報をプロパティービューで変更している場合は，変更を反映してからほかの操作を実行してください。

(1)　ビジネスプロセスの定義情報を変更する

ビジネスプロセスの定義情報を変更するには，次の2つの方法があります。

方法1

ツリービューのサービス定義一覧で表示されたサービスから，該当するビジネスプロセスを選択し，ダブルクリックします。

選択したビジネスプロセスのビジネスプロセス定義画面が表示されます。

内容を変更します。

方法2

プロパティから，次に示すビジネスプロセスの定義情報を変更できます。次の情報以外を変更する場合は，方法1を実施します。

ビジネスプロセス名

サービスID※

ステータスの永続化

注※

サービスIDを変更する場合，8バイト以内の英数字およびアンダーバー（_）で指定してください。

ツリービューのサービス定義一覧で表示されたサービスから，該当するビジネスプロセスを選択します。

選択したビジネスプロセスに関するプロパティがプロパティービューに表示されます。

変更する項目を選択して変更します。

入力項目の前後に半角スペースや全角スペースを指定できません。

(2)　アクティビティの定義情報を変更する

アクティビティの定義情報を変更するには，次の2つの方法があります。

方法1

ツリービューのサービス定義一覧で表示されたサービスから，該当するビジネスプロセスを選択し，ダブルクリックします。

ビジネスプロセス定義画面が表示されます。

キャンバス上の該当するアクティビティを選択します。

ダブルクリック，または右クリックで「設定」を選択します。

アクティビティのダイアログが表示されます。

内容を変更します。

方法2

開始アクティビティおよび終了アクティビティ以外のアクティビティの場合，プロパティからサービス名を変更できます。サービス名以外の情報を変更する場合は，方法1を実施します。

アクティビティの定義情報をプロパティから変更する手順を次に示します。

ビジネスプロセス定義画面のキャンバス上のアクティビティを1つ選択します。

選択したアクティビティに関するプロパティがプロパティービューに表示されます。

変更する項目をダブルクリックして変更します。

入力項目の前後に半角スペースや全角スペースを指定できません。

5.9.2　アクティビティ名を変更する

開始アクティビティおよび終了アクティビティを除く，すべてのアクティビティ名を変更できます。

アクティビティ名は，ビジネスプロセス内で一意である必要があります。また，入力項目の前後に半角スペースや全角スペースを指定できません。

注意事項

アクティビティ名などをプロパティービューで変更している場合は，変更を反映してからほかの操作を実行してください。

アクティビティ名を変更するには，次の2つの方法があります。

方法1

キャンバス上でアクティビティを選択します。

アクティビティを選択したまま，左クリックまたは［F2］キーを押します。

アクティビティ名を編集します。

［Enter］キーを押すか，カーソルを外します。

アクティビティ名が変更されます。

変更後のアクティビティ名が，ビジネスプロセス内ですでに使用されている場合や空白にした場合は，エラーになり，変更前のアクティビティに戻ります。

方法2

キャンバス上でアクティビティを選択します。

プロパティービューに選択したアクティビティのプロパティが表示されます。

プロパティービューに表示されるアクティビティ名を選択して，アクティビティ名を編集します。

［Enter］キーを押すか，カーソルを外します。

5.9.3　運用中のビジネスプロセス定義を変更する

業務の変更や改善に応じて運用中のビジネスプロセスの定義を変更する場合，変更後の運用に応じて次の中から変更方法を選択します。

(i) 変更前のビジネスプロセスを新規のプロセスとして呼び出す場合

変更後のビジネスプロセスとして，新規にビジネスプロセスを作成して運用します。変更前後のビジネスプロセスで，サービス名とビジネスプロセス定義名を区別する必要があります。

(ii) 変更前のビジネスプロセスと相関セットの一意性を保つことができない場合

変更後のビジネスプロセスとして，新規にビジネスプロセスを作成して運用します。変更前後のビジネスプロセスで，サービス名とビジネスプロセス定義名を区別する必要があります。

(iii) 変更前のビジネスプロセス定義に属するプロセスがすべて完了している場合

変更前のビジネスプロセスに属するプロセスをすべて削除し，変更後のビジネスプロセス定義に入れ替えます。

(iv) (i)〜(iii)以外の場合でサービスリクエスタを変更できるとき

変更後のビジネスプロセスとして，新規にビジネスプロセスを作成して運用します。変更前後のビジネスプロセスで，サービス名とビジネスプロセス定義名を区別する必要があります。

(v) (i)〜(iii)以外の場合でサービスリクエスタを変更できないとき

バージョンアップしたビジネスプロセスを作成して並行運用します。バージョンアップ後の変更内容によってサービスリクエスタの変更も必要です。

それぞれの方法を次に示します。

(1)　新規のビジネスプロセスを作成して運用する方法

(i)，(ii)，(iv)の場合，新規にビジネスプロセスを作成し，変更後のサービス名およびビジネスプロセス定義名でビジネスプロセスを運用します。手順を次に示します。

運用環境からリポジトリ情報をエクスポートし，開発環境にインポートします。

既存のビジネスプロセス定義を基に新規のビジネスプロセスを作成します。

注　新規および既存のビジネスプロセスで，サービス名とビジネスプロセス定義名を区別する必要があります。

ビジネスプロセスをパッケージングします。

パッケージングについては，「8.2　パッケージング」を参照してください。

ビジネスプロセスの配備定義をします。

配備定義については，「8.3　HCSCコンポーネントの配備定義」を参照してください。

手順2.で作成したビジネスプロセスを含むリポジトリ情報をエクスポートし，運用環境にインポートします。

ビジネスプロセスを運用環境から実行環境に配備します。

運用環境での操作については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「3.1.13　ビジネスプロセスを配備する」を参照してください。

(2)　既存のビジネスプロセスを削除してから最新のビジネスプロセスに入れ替える方法

(iii)の場合，既存のビジネスプロセスを実行環境から削除したあと最新のビジネスプロセスに入れ替えます。手順を次に示します。

運用環境からリポジトリ情報をエクスポートし，開発環境にインポートします。

既存のビジネスプロセスの配備定義を削除します。

ビジネスプロセスの配備定義の削除については，「8.3　HCSCコンポーネントの配備定義」を参照してください。

既存のビジネスプロセス定義をビジネスプロセス定義画面で変更します。

ビジネスプロセスをパッケージングします。

パッケージングについては，「8.2　パッケージング」を参照してください。

ビジネスプロセスの配備定義をします。

配備定義については，「8.3　HCSCコンポーネントの配備定義」を参照してください。

運用環境で，既存のビジネスプロセス定義に属するプロセスがすべて完了したのを確認してから，実行環境に配備されたHCSCコンポーネントを削除します。

手順2.および手順3.で変更したビジネスプロセスを含むリポジトリ情報をエクスポートし，運用環境にインポートします。

ビジネスプロセスを運用環境から実行環境に配備します。

運用環境での操作については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「3.1.13　ビジネスプロセスを配備する」を参照してください。

(3)　並行運用する方法

(v)の場合，既存のビジネスプロセスとバージョンアップしたビジネスプロセスを並行運用します。なお，ビジネスプロセスをバージョンアップする前に，「5.9.4　ビジネスプロセスのバージョンアップ」を確認してください。

運用環境からリポジトリ情報をエクスポートし，開発環境にインポートします。

ビジネスプロセスの配備定義を削除します。

ビジネスプロセスの配備定義の削除については，「8.3　HCSCコンポーネントの配備定義」を参照してください。

ツリービューのサービス定義一覧のビジネスプロセスを右クリックし，［バージョンアップ］を選択します。

手順3.で選択したビジネスプロセスをビジネスプロセス定義画面で編集します。

ビジネスプロセスをパッケージングします。

パッケージングについては，「8.2　パッケージング」を参照してください。

ビジネスプロセスの配備定義をします。

配備定義については，「8.3　HCSCコンポーネントの配備定義」を参照してください。

運用環境で既存のビジネスプロセスを停止および削除します。

手順2.〜4.で変更したビジネスプロセスを含むリポジトリ情報をエクスポートし，運用環境にインポートします。

ビジネスプロセスを運用環境から実行環境に配備します。

運用環境での操作については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「3.1.13　ビジネスプロセスを配備する」を参照してください。

5.9.4　ビジネスプロセスのバージョンアップ

ここでは，ビジネスプロセスのバージョンアップ後に実施できる操作，実施できない操作，およびバージョンアップ時の注意事項について説明します。

(1)　バージョンアップ後に実施できる操作

ビジネスプロセスのバージョンアップ後に実施できる操作を表に示します。

表5‒16　バージョンアップ後に実施できる操作

#

対象のアクティビティ

操作

備考

1

受付アクティビティ※1

アクティビティ名の変更

−

2

オペレーション名の変更

バージョンアップ後の変更内容によって，オペレーション名の変更が必要になる場合があります。

オペレーション名の変更が必要になる操作は，#4，#7，#15，#18を参照してください。

3

ユーザ定義受付を使用している場合，ユーザ定義受付を新規追加する必要があります。※3※6

4

ボディ割当変数の変更

相関セットの参照先に指定しているボディ割当変数を変更した場合，オペレーション名の変更が必要になります。

5

ユーザ定義受付を使用している場合，ユーザ定義受付を新規追加する必要があります。※6

6

ヘッダ割当変数の追加，変更，削除

SOAP受付を使用している場合，ユーザ定義受付を新規追加する必要があります。※4※6

7

割当相関セット群の追加，変更，削除

割当相関セット群を追加，変更，削除した場合，オペレーション名の変更が必要になります。これに伴い，ユーザ定義受付を使用している場合，ユーザ定義受付を新規追加する必要があります。※6

8

相関セット（名前と値のペア）は，すべてのバージョン間で一意である必要があります。

9

通信モデルの変更

ユーザ定義受付を使用している場合，ユーザ定義受付を新規追加する必要があります。※6

10

インスタンス生成の変更

−

11

アクティビティの追加，削除

−

12

応答アクティビティ※1

アクティビティ名の変更

−

13

オペレーション名の変更

バージョンアップ後の変更内容によって，オペレーション名の変更が必要になる場合があります。

オペレーション名の変更が必要になる操作は，#4，#7，#15，#18を参照してください。

14

ユーザ定義受付を使用している場合，ユーザ定義受付を新規追加する必要があります。※3※6

15

ボディ割当変数の変更

相関セット参照先に指定しているボディ割当変数を変更した場合，オペレーション名の変更が必要になります。

16

ユーザ定義受付を使用している場合，ユーザ定義受付を新規追加する必要があります。※6

17

ヘッダ割当変数の追加，変更，削除

SOAP受付を使用している場合，ユーザ定義受付を新規追加する必要があります。※4※6

18

割当相関セット群の追加，変更，削除

割当相関セット群を追加，変更，削除した場合，オペレーション名の変更が必要になります。これに伴い，ユーザ定義受付を使用している場合，ユーザ定義受付を新規追加する必要があります。※6

19

相関セット（名前と値のペア）は，すべてのバージョン間で一意である必要があります。

20

フォルト名の変更，削除

SOAP受付を使用している場合，ユーザ定義受付を新規追加する必要があります。※5※6

21

アクティビティの追加，削除

−

22

その他のアクティビティ

アクティビティの追加，変更，削除

サービス呼出アクティビティで割当相関セット群を追加，変更，削除した場合，相関セット（名前と値のペア）は，すべてのバージョン間で一意である必要があります。

23

ユーザ定義受付※2

ユーザ定義受付の追加※7

最新バージョンで使用するユーザ定義受付を追加できます。

また，最新および最新以外のバージョンで共用するユーザ定義受付も追加できます。

24

ユーザ定義受付の変更※7

バージョンに関係なくユーザ定義受付を変更できます。

25

ユーザ定義受付の削除

最新バージョンだけで使用しているユーザ定義受付は削除できます。

（凡例）

−：該当する説明はありません。

注※1

操作は最新のバージョンが対象です。最新以外のバージョンでは参照および変更できません。

注※2

ユーザ定義受付は，バージョンに関係なく参照できます。

注※3

ユーザ定義受付で定義されているほかのオペレーション名に変更する場合，またはユーザ定義受付を使用していて，ユーザ定義受付にオペレーション名を追加する場合は不要です。

注※4

データ検証機能が無効（HCSCサーバランタイム定義ファイルのtelegram-notfound-soapheaderプロパティに「IGNORE」を指定した場合）で，変更による動作上の問題がない場合は不要です。

注※5

ユーザ定義受付で定義されているほかのフォルト名に変更する場合は不要です。

注※6

ユーザ定義受付を新規追加する場合は「(3)(b)　ユーザ定義受付を使用しているときの注意」を参照してください。

注※7

対応するビジネスプロセスの定義内容を考慮してユーザ定義受付を定義する必要があります。なお，最新以外のバージョンとの整合性はユーザ定義受付の検証でチェックされます。ユーザ定義受付の検証については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド受付・アダプタ定義編」の「2.11　ユーザ定義受付の検証」を参照してください。

(2)　バージョンアップ後に実施できない操作

ビジネスプロセスのバージョンアップ後に実施できない操作を表に示します。

表5‒17　バージョンアップ後に実施できない操作

#

対象のアクティビティ

操作

備考

1

ビジネスプロセス※1

サービスIDの変更

−

2

ステータスの永続化の変更

−

3

ビジネスプロセス名の変更

−

4

ユーザ定義受付※2

ユーザ定義受付の追加

最新以外のバージョンで使用するユーザ定義受付は追加できません。

5

ユーザ定義受付の削除

バージョンアップを実行したときに定義されていたユーザ定義受付は削除できません。

（凡例）

−：該当する説明はありません。

注※1

操作は最新のバージョンが対象です。最新以外のバージョンでは参照および変更できません。

注※2

ユーザ定義受付は，バージョンに関係なく参照できます。

なお，ビジネスプロセスをバージョンアップした場合，最新以外のバージョンのビジネスプロセスでは次の機能を使用できません。

ビジネスプロセスのデバッグ

新規プロセスインスタンスの呼び出し

(3)　ビジネスプロセスのバージョンアップ時の注意事項

ビジネスプロセスをバージョンアップする場合，バージョンアップ後の変更内容によっては最新以外のバージョンのビジネスプロセスを実行できなくなる可能性があります。

次の内容を確認して，変更後の影響を検討してから定義情報を変更してください。また，バージョンアップ前に定義情報のバックアップを取得することを推奨します。

(a)　最新のバージョンでビジネスプロセス定義を変更するときの注意

最新以外のバージョンのビジネスプロセスは次の流れで実行されます。

呼び出し時に指定されたオペレーション名を基に，最新バージョンから最新以外のバージョンのビジネスプロセス定義を参照して，該当するオペレーション名が定義されている受付アクティビティを取得します。

受付アクティビティの相関セット取得位置を基に，電文から相関セットの値を取得します。

相関セットの値を基に，実行中のプロセスを取得します。

取得したプロセスのバージョンを最新バージョンから順に比較して，一致した場合そのバージョンのビジネスプロセス定義で処理を続行します。

最新以外のバージョンの完了していないプロセスインスタンスが存在する環境でビジネスプロセスをバージョンアップしたあと，最新のバージョンのビジネスプロセス定義を変更する場合，上記の処理および変更の影響を考慮してビジネスプロセス定義を変更してください。

バージョンアップ後に最新以外のバージョンのビジネスプロセスを実行するときの処理の流れを次の図に示します。

図5‒18　バージョンアップ後に最新以外のバージョンのビジネスプロセスを実行するときの処理の流れ

(b)　ユーザ定義受付を使用しているときの注意

ユーザ定義受付を使用しているビジネスプロセスのバージョンアップ後に次の操作を実施した場合，最新以外のバージョンで使用しているユーザ定義受付を残したまま，最新バージョンで使用するユーザ定義受付を新規追加する必要があります。

オペレーション名の変更

ボディ割当変数の変更

ヘッダ割当変数の追加，変更，削除

割当相関セット群の追加，変更，削除

フォルト名の変更，削除

ただし，上記の場合でもユーザ定義受付を新規追加しなくてもよい場合があります。詳細は「表5-16　バージョンアップ後に実施できる操作」の備考および注釈を参照してください。

バージョンアップ後にユーザ定義受付を新規追加する必要がある場合の，ビジネスプロセスの変更例を次の図に示します。

図5‒19　ユーザ定義受付を新規追加する必要がある場合の変更例

(c)　相関セットの一意性に関する注意

バージョンアップ後に相関セット（名前と値のペア）の一意性が保たれなかった場合，最新バージョンと最新以外のバージョンで予期しないプロセスの呼び出しが発生する可能性があります。

バージョンアップ後にバージョンアップ前と同じ値の相関セットを指定した場合の動作を次の図に示します。

図5‒20　相関セットの一意性が保たれなかった場合（受付で相関セットを設定）

(d)　相関セットに関わる変更を行うときの注意

バージョンアップ後に次の操作を実施した場合，相関セットの値が最新バージョンと最新以外のバージョンで一致しなくなる可能性があります。

相関セット参照先に指定しているボディ割当変数（部分指定）の変更

割当相関セット群の追加，変更，削除

この場合，最新以外のバージョンのプロセスを実行できなくなることがあります。そのため，相関セットに関する変更を行った場合は，オペレーション名の変更が必要になります。

バージョンアップ後に相関セット名を変更した場合の動作を次の図に示します。

図5‒21　相関セットに関わる変更を行う場合（相関セット名を変更）

バージョンアップ後に相関セット参照先を変更した場合の動作を次の図に示します。

図5‒22　相関セットに関わる変更を行う場合（相関セット参照先を変更）

(e)　ボディ割当変数に関わる変更を行うときの注意

バージョンアップ後に，相関セット参照先に指定しているボディ割当変数（部分指定）の変更を行った場合，相関セットの値が最新バージョンと最新以外のバージョンで一致しなくなる可能性があります。この場合，最新以外のバージョンのプロセスを実行できなくなることがあります。

そのため，相関セット参照先に指定しているボディ割当変数（部分指定）を変更した場合は，オペレーション名の変更が必要になります。

バージョンアップ後にボディ割当変数（部分指定）を変更した場合の動作を次の図に示します。

図5‒23　ボディ割当変数に関わる変更を行う場合（部分指定を変更）

次の図に示すように，バージョンアップ後にボディ割当変数のXMLスキーマを変更した場合，相関セットの値が取得できて，最新バージョンと最新以外のバージョンで同一の値が取得できれば最新以外のビジネスプロセスを実行できます。

図5‒24　ボディ割当変数に関わる変更を行う場合（変数のXMLスキーマを変更）

(f)　ユーザ定義受付のオペレーションを削除するときの注意事項

ユーザ定義受付を使用するビジネスプロセスで，バージョンアップ後に最新以外のバージョンのオペレーションを削除する場合，最新以外のバージョンのプロセスを実行できなくなる可能性があるため注意が必要です。

バージョンアップ後にユーザ定義受付のオペレーションを削除した場合の動作を次の図に示します。

図5‒25　ユーザ定義受付のオペレーションを削除した場合

5.10　ビジネスプロセスの検証

作成したビジネスプロセスの内容が妥当かどうか検証できます。

必要なビジネスプロセス定義がない場合，または定義の関係が正しくない場合は正常に動作しません。そのため，実行環境で実行する前に，すべてのビジネスプロセス定義を検証する必要があります。

作成したビジネスプロセスに必要な項目がそろっているか，それらの関係が正しいかどうかを検証します。必要に応じて任意のタイミングで検証できます。

ビジネスプロセスの検証として，次の検証を行います。

ビジネスプロセス定義の検証

ビジネスプロセスの定義内容を検証します。設定項目，ビジネスプロセスが構造化されているか，およびそのほかの検証を行います。

呼出サービス部品の検証

サービス呼出アクティビティで呼び出しているサービス部品との整合性を検証します。

Javaの検証

Java呼出アクティビティで使用するJavaクラス，およびJavaクラスから使用するライブラリについて検証します。

データ変換定義検証

データ変換アクティビティのデータ変換定義の内容を検証します。

ユーザ定義受付検証

検証対象のビジネスプロセスに含まれるユーザ定義受付の定義内容を検証します。

ビジネスプロセス定義，呼出サービス部品，およびJavaの検証内容については，「5.10.1　検証内容」を参照してください。

ユーザ定義受付の検証の内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「2.11　ユーザ定義受付の検証」を参照してください。

5.10.1　検証内容

ビジネスプロセスの検証では，次の内容を検証します。

設定項目の検証

定義されたビジネスプロセスが構造化されているかの検証

そのほかの検証

検証中にエラーが100件を超えた場合，検証途中でも検証が中止されます。この場合は，作成したビジネスプロセスを見直してください。

ビジネスプロセスの検証ではエラーにならなくても，ビジネスプロセスを実行したときに初めてエラーとなる場合があります。このような場合，ログを採取し，ログに出力されたメッセージに従って対処します。

なお，ビジネスプロセスの検証は，基本的に定義情報だけの検証であり，ビジネスプロセスの実行時にエラーが発生しないことを保証するものではありません。よって，運用する前に十分なテストを行ってください。

(1)　設定項目の検証

ビジネスプロセス定義画面に記述したビジネスプロセスの各アクティビティに，設定項目が正しく定義されているかどうかが検証されます。

表5‒18　設定項目の検証内容と対処

項番

検証内容

エラーになった場合の対処

1

ビジネスプロセス名の長さが，64バイト以内か。

次のどちらかの方法で対処します。

ビジネスプロセス名を64バイト以下に変更。

使用する文字コードを変更。

2

変数・相関セット一覧ダイアログで定義した変数名の長さが，64バイト以内か。

次のどちらかの方法で対処します。

変数名を64バイト以下に変更。

使用する文字コードを変更。

3

変数・相関セット一覧ダイアログで定義した変数の型がメッセージ型の場合，変数に対応する電文フォーマットが設定されているか。

変数・相関セット一覧ダイアログで，メッセージ型の変数に対応する電文フォーマットを設定します。

4

変数・相関セット一覧ダイアログで定義した変数の部分名が設定されているか。

変数・相関セット一覧ダイアログで，変数の部分名を設定します。

5

変数・相関セット一覧ダイアログで定義した変数の部分名に，指定式が設定されているか。

変数・相関セット一覧ダイアログで，変数の部分名に指定式を設定します。

6

変数・相関セット一覧ダイアログで定義した変数の部分名に，型が設定されているか。

変数・相関セット一覧ダイアログで，変数の部分名に型を設定します。

7

変数・相関セット一覧ダイアログで定義した相関セット名の長さの長さが64バイト以内か。

次のどちらかの方法で対処します。

相関セット名を64バイト以下に変更。

使用する文字コードを変更。

8

変数・相関セット一覧ダイアログで定義した相関セットに，部分名が1つ以上設定されているか。

変数・相関セット一覧ダイアログで，相関セットに，部分名を1つ以上設定します。

9

変数・相関セット一覧ダイアログで定義した相関セットに，利用変数名が設定されているか。

変数・相関セット一覧ダイアログで，相関セットに利用変数を設定します。

10

変数・相関セット一覧ダイアログで定義した相関セットに，有効な変数名が設定されているか。

変数・相関セット一覧ダイアログで，有効な変数名を設定します。

11

変数・相関セット一覧ダイアログで定義した相関セットで指定されている変数に，基本型の部分があるか。

変数・相関セット一覧ダイアログで，基本型の部分を持つ変数を設定します。

12

変数・相関セット一覧ダイアログで定義した相関セットに，部分名が設定されているか。

変数・相関セット一覧ダイアログで，相関セットに部分名を設定します。

13

変数・相関セット一覧ダイアログで定義した相関セットに，有効な部分名が設定されているか。

変数・相関セット一覧ダイアログで，有効な部分名を設定します。

14

アクティビティのフォルト処理で，有効な変数が設定されているか。

フォルト処理の割当ダイアログで，有効な変数を設定します。

15

アクティビティのフォルト処理で，遷移先が設定されているか。

フォルト処理の割当ダイアログで，遷移先を設定します。

16

アクティビティのフォルト処理で，割当変数が設定されているか。

フォルト処理の割当ダイアログで，割当変数を設定します。

17

アクティビティのフォルト処理で，遷移先が設定されているか。

フォルト処理の割当ダイアログで，遷移先を設定します。

18

受付アクティビティで，オペレーション名が設定されているか。

受付アクティビティで，オペレーション名を設定します。

19

アクティビティ名の長さが64バイト以内か。

次のどちらかの方法で対処します。

アクティビティ名を64バイト以下に変更。

使用する文字コードを変更。

20

受付アクティビティで，有効なヘッダ割当変数が設定されているか。

受付アクティビティで，有効なヘッダ割当変数を設定します。

21

受付アクティビティで，有効なルート要素および名前空間が設定されているか。

受付アクティビティで，有効なルート要素および名前空間を設定します。

22

受付アクティビティで，有効なボディ割当変数が設定されているか。

受付アクティビティで，有効なボディ割当変数を設定します。

23

受付アクティビティで，有効な割当相関セットが設定されているか。

受付アクティビティで，有効な相関セットを設定します。

24

リンクコネクションで，リンク名が指定されているか。

リンクコネクションに，リンク名を設定します。

25

リンクコネクションで，リンク先の遷移条件が「あり」に設定されている場合に，XPathが設定されているか。

リンクコネクションについて，次のどちらかの方法で対処します。

遷移条件を設定。

遷移条件に「なし」を選択。

26

応答アクティビティで，オペレーション名が設定されているか。

応答アクティビティで，オペレーション名を設定します。

27

応答アクティビティで，有効なヘッダ割当変数が設定されているか。

応答アクティビティで，有効なヘッダ割当変数を設定します。

28

応答アクティビティで，有効なルート要素および名前空間が設定されているか。

応答アクティビティで，有効なルート要素および名前空間を設定します。

29

応答アクティビティで，有効なボディ割当変数が設定されているか。

応答アクティビティで，有効なボディ割当変数を設定します。

30

応答アクティビティで，有効な割当相関セットが設定されているか。

応答アクティビティで，有効な相関セットを設定します。

31

応答アクティビティで，ボディ割当変数が指定されているか。

応答アクティビティで，ボディ割当変数を設定します。

32

サービス呼出アクティビティで，呼び出すサービス名が設定されているか。

サービス呼出アクティビティで，呼び出すサービス名を設定します。

33

サービス呼出アクティビティで，有効な要求電文用のヘッダ割当変数が設定されているか。

サービス呼出アクティビティで，有効な要求電文用のヘッダ割当変数を設定します。

34

サービス呼出アクティビティで，有効な要求電文用のルート要素および名前空間が設定されているか。

サービス呼出アクティビティで，有効な要求電文用のルート要素および名前空間を設定します。

35

サービス呼出アクティビティで，有効な応答電文用のヘッダ割当変数が設定されているか。

サービス呼出アクティビティで，有効な応答電文用のヘッダ割当変数を設定します。

36

サービス呼出アクティビティで，有効な応答電文用のルート要素および名前空間が設定されているか。

サービス呼出アクティビティで，有効な応答電文用のルート要素および名前空間を設定します。

37

サービス呼出アクティビティで，有効な要求電文用のボディ割当変数が設定されているか。

サービス呼出アクティビティで，有効な要求電文用のボディ割当変数を設定します。

38

サービス呼出アクティビティで，有効な応答電文用のボディ割当変数が設定されているか。

サービス呼出アクティビティで，有効な応答電文用のボディ割当変数を設定します。

39

サービス呼出アクティビティで，同期呼び出しの場合に，応答電文用のボディ割当変数が設定されているか。

サービス呼出アクティビティで，同期呼び出しの場合，応答電文用のボディ割当変数を設定します。

40

サービス呼出アクティビティで，有効な相関セットが設定されているか。

サービス呼出アクティビティで，有効な相関セットを設定します。

41

代入アクティビティで，1つ以上の代入操作が設定されているか。

代入アクティビティで，1つ以上の代入操作を設定します。

42

代入アクティビティで，コピー元が設定されているか。

代入アクティビティで，コピー元を設定します。

43

代入アクティビティで，コピー先が設定されているか。

代入アクティビティで，コピー先を設定します。

44

代入アクティビティで，有効なコピー元変数が設定されているか。

代入アクティビティで，有効なコピー元変数を設定します。

45

代入アクティビティで，コピー元に有効な部分名が設定されているか。

代入アクティビティで，コピー元に有効な部分名を設定します。

46

データ変換アクティビティで，変換元変数が設定されているか。

データ変換アクティビティで，変換元変数を設定します。

47

データ変換アクティビティで，有効な変換元変数が設定されているか。

データ変換アクティビティで，有効な変換元変数を設定します。

48

データ変換アクティビティで，データ変換定義が設定されているか。

データ変換アクティビティで，データ変換定義を設定します。

49

データ変換アクティビティのデータ変換定義が正しいか。

検証で出力されたメッセージを参考にして，正しい定義に修正します。

50

代入アクティビティで，コピー元のタイプとして，変数と式のどちらかが選択されているか。

代入アクティビティで，コピー元のタイプとして，変数と式のどちらかを設定します。

51

代入アクティビティで，コピー元の変数が選択されている場合，変数名が設定されているか。

代入アクティビティで，コピー元の変数を設定します。

52

代入アクティビティで，コピー元の式が選択されている場合，式が設定されているか。

代入アクティビティで，コピー元の式を設定します。

53

代入アクティビティで，コピー先の変数名が設定されている場合，有効な変数が設定されているか。

代入アクティビティで，有効なコピー先変数を設定します。

54

データ変換アクティビティで，有効な変換先変数が設定されているか。

データ変換アクティビティで，有効な変換先変数を設定します。

55

代入アクティビティで，コピー先に有効な部分名が設定されているか。

代入アクティビティで，コピー先に有効な部分名を設定します。

56

代入アクティビティのコピー先，またはデータ変換アクティビティの変換先のどちらかで，変数が設定されているか。

次のどちらかの方法で対処します。

代入アクティビティで，コピー先の変数を設定します。

データ変換アクティビティで，変換先の変数を設定します。

57

並列処理開始アクティビティで，設定するリンク名の長さが64バイト以内か。

並列処理開始アクティビティで，定義されている，リンク名を次のどちらかの方法で対処します。

リンク名を64バイト以下に変更。

使用する文字コードを変更。

58

分岐アクティビティで，分岐条件を1つ以上設定しているか。

分岐アクティビティで，1つ以上の分岐条件を設定します。

59

分岐アクティビティで，条件分岐またはデフォルトに割り当てられていない遷移先があるか。

分岐アクティビティで，遷移先を条件分岐またはデフォルトに割り当てます。

60

分岐アクティビティで，条件名が設定されているか。

分岐アクティビティで，分岐の条件名を設定します。

61

分岐アクティビティで，条件が設定されているか。

分岐アクティビティで，分岐の条件を設定します。

62

繰り返しアクティビティで，繰り返し条件が設定されているか（条件指定方式の場合だけ）。

繰り返しアクティビティで，繰り返し条件を設定します。

63

繰り返しアクティビティで，繰り返しリストが指定されているか（リスト指定方式の場合だけ）。

繰り返しアクティビティで，繰り返しリストを指定します。

64

繰り返しアクティビティで，繰り返し要素変数が設定されているか（リスト指定方式の場合だけ）。

繰り返しアクティビティで，繰り返し要素変数を設定します。

65

繰り返しアクティビティで，繰り返し要素変数に有効な変数名が設定されているか（リスト指定方式の場合だけ）。

繰り返しアクティビティで，有効な繰り返し要素変数を設定します。

66

Java呼出アクティビティで，Javaクラス名が設定されているか。

Java呼出アクティビティで，Javaクラス名を設定します。

67

Java呼出アクティビティで，有効な引数用割当変数が設定されているか。

Java呼出アクティビティで，有効な引数用割当変数を設定します。

68

Java呼出アクティビティで，有効な戻り値用割当変数が設定されているか。

Java呼出アクティビティで，有効な戻り値用割当変数を設定します。

69

フォルト送出アクティビティで，有効な割当変数が設定されているか。

フォルト送出アクティビティで，有効な割当変数を設定します。

70

待機アクティビティで，待機時間が設定されているか。

待機アクティビティで，待機時間を設定します。

71

HCSCTEプロジェクトのlibディレクトリにディレクトリがないか。

HCSCTEプロジェクトのlibディレクトリからディレクトリを取り除きます。

72

HCSCTEプロジェクトのlibディレクトリに次の名前のファイルがないか。

csbdef.jar

cscbp_ejb.jar

csbjava.jar

ファイルを削除するか，ファイル名を変更し，HCSCTEプロジェクトのlibディレクトリに左記のファイルが含まれないようにします。

73

検証アクティビティで，検証する変数が設定されているか。※

検証アクティビティで，検証する変数を設定します。

74

検証アクティビティで，検証する変数に有効な変数名が設定されているか。

検証アクティビティで，検証する変数に有効な変数名を設定します。

注※

検証・パッケージングの動作設定ダイアログで，検証の実施有無，または検証メッセージの種類を変更できます。

(2)　定義されたビジネスプロセスが構造化されているかの検証

ビジネスプロセスが，コネクションを使用して構造化されているかどうかが検証されます。

検証でエラーになった場合，エラーとなったコネクションの元のコネクションもエラーとみなされます。

例えば，次の図のように，コネクションEがなかった場合は，分岐アクティビティや並列アクティビティなどに正常なコネクションが含まれていても，分岐アクティビティを元とするコネクション，並列アクティビティを元とするコネクション，および開始アクティビティを元とするコネクションすべてがエラーとみなされます。ただし，処理Dがフォルト送出アクティビティの場合，コネクションEは設定できないためエラーにはなりません。

図5‒26　コネクションの例

定義されたビジネスプロセスの構造化の検証内容と対処を次の表に示します。

表5‒19　定義されたビジネスプロセスの構造化の検証内容と対処

項番

分類

検証内容

エラーになった場合の対処

1

次の接続先

遷移元が開始アクティビティの場合，次の接続先があるか。

開始アクティビティを先頭にして，接続移先のアクティビティを設定します。

2

遷移元が並列処理開始アクティビティの場合，次の接続先があるか。

並列処理開始アクティビティ，およびリンクコネクションで，接続するアクティビティを設定します。

3

遷移元が分岐開始アクティビティの場合，次の接続先があるか。

分岐開始アクティビティで，接続するアクティビティを設定します。

4

遷移元が上記以外のアクティビティの場合，次の接続先があるか。

遷移元のアクティビティに接続するアクティビティを設定します。

5

並列処理

並列処理が分岐終了アクティビティに接続していないか。

並列処理，対応する並列処理終了アクティビティに接続します。

6

次に示すコネクションが，並列処理終了アクティビティに接続していないか。

開始アクティビティを元とするコネクション※

あるアクティビティのあるフォルト処理の開始点を元とするコネクション※

次のどちらかの方法で対処します。

並列処理終了アクティビティを削除。

並列処理終了アクティビティを，別のアクティビティに変更。

7

並列処理開始アクティビティからつながる並列処理終了アクティビティが複数ないか。

並列処理開始アクティビティを，対応する1つの並列処理終了アクティビティに接続します。

8

並列処理終了アクティビティが，対応する並列処理以外からのコネクションも受け付けていないか。

対応する並列処理を並列処理終了アクティビティに接続します。

9

並列処理が終了アクティビティに接続していないか。

並列処理を並列処理終了アクティビティに接続します。

10

並列処理開始アクティビティから直接，並列処理終了アクティビティに接続していないか。

並列処理開始アクティビティと，対応する並列処理終了アクティビティの間には，1つ以上のアクティビティを設定します。

11

分岐処理

分岐処理が並列処理終了アクティビティに接続していないか。

分岐処理を対応する分岐終了アクティビティに接続します。

12

次に示すコネクションが，分岐処理終了アクティビティに接続していないか。

開始アクティビティを元とするコネクション※

あるアクティビティのあるフォルト処理の開始点を元とするコネクション※

次のどちらかの方法で対処します。

分岐終了アクティビティを削除。

分岐終了アクティビティを，別のアクティビティに変更。

13

分岐開始アクティビティからつながる分岐終了アクティビティが複数ないか。

分岐開始アクティビティを，対応する1つの分岐終了アクティビティに接続します。

14

分岐終了アクティビティが，対応する分岐処理以外からのコネクションも受け付けていないか。

対応する分岐処理を分岐終了アクティビティに接続します。

15

分岐処理が終了アクティビティに接続していないか。

分岐処理を分岐終了アクティビティに接続します。

16

分岐開始アクティビティから直接，分岐終了アクティビティに接続していないか。

分岐アクティビティと，対応する分岐終了アクティビティの間には，1つ以上のアクティビティを設定します。

17

フォルト処理

あるアクティビティのあるフォルト処理の開始点を元とするコネクションを処理中に，終了となっていないか。

フォルト処理の接続先から，終了アクティビティを削除します。

注※

アクティビティを元とするコネクション，およびあるアクティビティのあるフォルト処理の開始点を元とするコネクションについては，「図5-26 コネクションの例」を参照してください。

(3)　そのほかの検証

そのほかに次の表に示す内容が検証されます。

表5‒20　そのほかの検証内容と対処

項番

分類

検証内容

エラーになった場合の対処

1

ビジネスプロセス共通

ビジネスプロセスの最初に実行される基本アクティビティが，インスタンスを生成する受付アクティビティであるか。

開始アクティビティの次に，インスタンスを生成する受付アクティビティを接続します。

2

リンクコネクションに有効なリンク名が設定されているか。

リンク元の並列処理開始アクティビティで，リンク名を設定します。

3

代入アクティビティのコピー元とコピー先の変数の型が等しいか。

代入アクティビティで，コピー先とコピー元の変数の型を同じに設定します。

4

複数の受付アクティビティで同一のオペレーション名が使用されていないか。

各受付アクティビティでオペレーション名が一意になるように設定します。

5

同一のオペレーション名を持つ応答アクティビティの変数の型が同一か。

同一のオペレーション名を持つ応答アクティビティで，同じ割当変数名を設定します。

6

同一オペレーションの応答アクティビティのフォルト名に対応付けられている変数が1つか。

（正しくない例）

フォルト名faultAに変数variableXとvariableYの2つが対応している場合

（正しい例）

フォルト名faultAに変数variableX，フォルト名faultBに変数variableYが対応している場合

フォルト名faultAに変数variableX，フォルト名faultBに変数variableXが対応している場合

フォルト処理の割当ダイアログで，同一オペレーションの応答アクティビティのフォルト名に対応する割当変数を1つに設定します。

7

循環するリンクコネクションが設定されていないか。

リンクコネクションが循環しないように設定します。

8

フォルト処理外からフォルト処理内へのリンクコネクションが張られていないか。

フォルト処理からフォルト処理内へのリンクコネクションを削除するよう設定します。

9

リンク名が複数回利用されていないか。

リンクコネクションで，リンク名がビジネスプロセス内で一意になるよう変更します。

10

同期の受付アクティビティのオペレーションに対応する応答アクティビティがあるか。

同期の受付アクティビティのオペレーションに対応する応答アクティビティを作成します。

11

応答アクティビティのオペレーションに対応する，同期の受付アクティビティがあるか。

次のどちらかの方法で対処します。

応答アクティビティのオペレーションに対応する同期の受付アクティビティを作成します。

応答アクティビティのオペレーション名を変更します。

12

インスタンスを生成するすべての受付アクティビティで，使用されている相関セットが同じか。

インスタンスを生成するすべての受付アクティビティで，使用する相関セットが同じになるように設定します。

13

インスタンスを生成する受付アクティビティがあるか。

次のどちらかの方法で対処します。

受付アクティビティで，インスタンス生成を「yes」に変更します。

インスタンスを生成する受付アクティビティを作成します。

14

ビジネスプロセスの開始点からコネクションを追っても到達できないアクティビティがあるか。

次のどちらかの方法で対処します。

到達できないアクティビティを削除します。

到達できるようにコネクションを設定します。

15

フォルト送出アクティビティから送出されたフォルト変数が，上位のスコープのフォルト処理でキャッチされるか。

次のどちらかの方法で対処します。

フォルト処理に適切な割当変数を設定します。

フォルト処理に割当変数として「catch-all」を設定します。

16

複数の並列処理開始アクティビティで同一のリンク名が定義されていないか。

ビジネスプロセス内で一意になるようにリンク名を設定します。

17

変数の部分が次の条件を満たしているか。

部分の型がXML型の場合，部分名はビジネスプロセス内で一意であること

部分の型がXML型以外（numeric，string，またはboolean）の場合，電文フォーマットが同じ変数の間で部分名が一意であること

部分名が同じ場合は部分の型も同じであること

検証内容に示す条件をすべて満たすように変数の部分を設定します。

18

［このスコープの開始時と終了時のみコミットする］ラジオボタンを選択したスコープアクティビティ内に，不正なアクティビティを定義していないか。

［このスコープの開始時と終了時のみコミットする］ラジオボタンを選択したスコープアクティビティ内に定義された次のアクティビティを削除します。

受付アクティビティ

応答アクティビティ

待機アクティビティ

19

永続化するビジネスプロセスの場合

永続化するビジネスプロセスで，リスト指定方式の繰り返しアクティビティがないか。

永続化するビジネスプロセスではリスト指定方式の繰り返しアクティビティを設定できません。

20

永続化しないビジネスプロセスの場合

永続化しないビジネスプロセスで，受付アクティビティが1個だけか。

ビジネスプロセス全体の受付アクティビティを調べ，2個以上ある場合は削除します。

21

永続化しないビジネスプロセスに，非同期のサービス呼出アクティビティがないか。

次のどちらかの方法で対処します。

非同期のサービス呼出アクティビティを同期に変更します。

非同期のサービス呼出アクティビティを削除します。

22

永続化しないビジネスプロセスに，待機アクティビティがないか。

待機アクティビティを削除します。

表に示した検証の対象となるリンクの状態を次の図に示します。

図5‒27　検証の対象となるリンクの状態

(4)　呼出サービス部品の検証

サービス呼出アクティビティに割り当てられているサービス部品のサービス名およびオペレーション名について検証されます。

呼出サービス部品の検証内容と対処を次の表に示します。

表5‒21　呼出サービス部品の検証内容と対処

項番

検証内容

エラーになった場合の対処

1

サービス呼出アクティビティに割り当てられているサービス名がリポジトリ内に実在するか。

サービス呼出アクティビティに，リポジトリ内に実在するサービス名を割り当ててください。

2

サービス呼出アクティビティに割り当てられているサービス名がリポジトリ内に実在する場合，アクティビティに割り当てられているオペレーション名が呼出先サービス部品に存在するか。

サービス呼出アクティビティに，リポジトリ内に実在するオペレーション名を割り当ててください。

3

サービス呼出アクティビティに割り当てられているサービス名およびオペレーション名がリポジトリ内に実在する場合，アクティビティに設定されている通信モデルが呼出先のサービス部品およびオペレーションの通信モデルと一致するかどうか。

サービス呼出アクティビティで，適切なサービス部品およびオペレーションを選択し直してください。

(5)　Javaの検証

Java呼出アクティビティで設定されているJavaクラスについて検証されます。

Javaの検証内容と対処を次の表に示します。

表5‒22　Javaの検証内容と対処

項番

検証内容

エラーになった場合の対処

1

Java呼出アクティビティの「Javaクラス名」に指定されているクラスが，次の個所に存在するか。※1

HCSCTEプロジェクトのclassesディレクトリ

HCSCTEプロジェクトのlib内のJARファイル内

次のいずれかの対処を実施してください。

「Javaエディタ起動」からJavaクラスを作成します。

HCSCTEプロジェクトのlibディレクトリに，Javaクラスを含むJARファイルを指定します。

Java呼出アクティビティにHCSCTEプロジェクトのclassesディレクトリ内に存在するクラスを指定します。

2

Java呼出アクティビティの「Javaクラス名」に指定されているクラスが，次の個所に１つだけ存在するか。※1

HCSCTEプロジェクトのclassesディレクトリ

HCSCTEプロジェクトのlib内のJARファイル内

同一のJavaクラスを1つだけにしてください。

3

Java呼出アクティビティの「Javaクラス名」に指定されているクラスが，専用インターフェース（jp.co.Hitachi.soft.csc.bp.receiver.ejb.CustomClassInterfaceM，またはjp.co.Hitachi.soft.csc.bp.receiver.ejb.CustomClassInterface）を実装しているか。※1

Java呼出アクティビティに設定するJavaクラスは，専用インターフェースを実装してください。

4

項番3の検証に必要なクラス，またはインターフェースが存在するか。※1

次のどちらかの対処を実施してください。

エラーの原因となっているJavaクラスまたはインターフェースを作成します。

HCSCTEプロジェクトのlibディレクトリに，エラーの原因となっているJavaクラスまたはインターフェースを含むJARファイルを指定します。

5

Java呼出アクティビティの［引数用割当変数］に2個以上の変数が設定されていて，かつJava呼出アクティビティの［Javaクラス名］に指定されているクラスがjp.co.Hitachi.soft.csc.bp.receiver.ejb.CustomClassInterfaceMを実装しているか。

Java呼出アクティビティに設定するJavaクラスは，jp.co.Hitachi.soft.csc.bp.receiver.ejb.CustomClassInterfaceMを実装してください。

6

HCSCTEプロジェクトのsrcディレクトリに存在するJavaクラス※2で，コンパイルエラーが検出されていないか。

Javaクラスのコンパイルエラーを解消してください。

ビルドパスにcscbp_ejb.jarがない場合は<インストールディレクトリ>¥CSC¥lib¥cscbp_ejb.jarをビルドパスに追加してください。

注※1

検証・パッケージングの動作設定ダイアログで，検証の実施有無，または検証メッセージの種類を変更できます。

注※2

検証・パッケージングの動作設定ダイアログで，検証するJavaクラスの指定方法を09-70以前のバージョンの動作に変更できます。

(6)　検証できない内容

ビジネスプロセスの検証ではエラーにならなくても，ビジネスプロセスを実行したときに初めてエラーとなる場合があります。このような場合，ログを採取し，ログに出力されたメッセージに従って対処します。ログの出力先については，マニュアル「アプリケーションサーバ機能解説 保守／移行編」の「4.3　アプリケーションサーバのログ（J2EEアプリケーションを実行するシステム）」を参照してください。

ビジネスプロセスの検証でエラーにならないが，ビジネスプロセスを実行したときにエラーになる例を次に示します。

アクティビティが生成したインスタンスの数が2,147,483,648を超えた。

サービスリクエスタで指定したオペレーション名の受付アクティビティに到達できない。

サービスリクエスタで指定したオペレーション名の受付アクティビティが待ち受け状態となっている。

サービスリクエスタで指定したオペレーション名の受付アクティビティに対応する応答アクティビティに到達できない。

プロセスインスタンスを生成する受付アクティビティの前に，受付アクティビティ以外の基本アクティビティを実行した。

サービスリクエスタ側で応答を待っていない状態で，応答アクティビティが実行された。

サービスリクエスタで指定した受付アクティビティのオペレーション名と，サービスリクエスタに応答として返す応答アクティビティのオペレーション名が一致しない。

定められた回数を超えて繰り返しを実行した。

5.10.2　検証方法

検証する手順を次に示します。

ツリービューのサービス定義一覧で，右クリックします。

サービス一覧のポップアップメニューが表示されます。

ポップアップメニューから「検証」を選択します。

検証結果がコンソールビューに表示されます。

また，パッケージングを実施した場合も，自動的に検証されます。

なお，検証する前にビジネスプロセスおよびユーザ定義受付が保存されていないときはリソース保管ダイアログが表示され，定義を保存できます。複数のビジネスプロセスおよびユーザ定義受付が編集中の場合は，複数回ダイアログが表示されます。保存する場合は［はい］ボタンをクリックします。これ以降，確認ダイアログを表示しないで，すべて保存する場合は［すべてはい］ボタンをクリックします。

5.10.3　検証内容の表示

検証結果として，メッセージがコンソールビューに表示されます。メッセージに従って，修正します。

表示されるメッセージの種類を次の表に示します。

表5‒23　メッセージの種類

種類

説明

エラー

次のどちらかの場合に表示されます。

定義の内容に誤りがある。

正しい構文で定義しているが，実行できない定義をしている。

警告

実行時にエラーとなる可能性がある定義をしている場合に表示されます。

情報

追加情報が表示されます。

5.11　ビジネスプロセスの削除

ビジネスプロセスをバージョンアップする場合などに，ビジネスプロセスを削除できます。

定義したビジネスプロセスは削除できます。すでに配備定義されている場合，ビジネスプロセスは削除できません。

削除する手順を次に示します。次に示す2つの方法があります。

方法1

ツリービューのサービス定義一覧で，ビジネスプロセスを選択します。

［Delete］キーを押します。

削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックします。

指定したビジネスプロセスが削除されます。

方法2

ツリービューのサービス定義一覧で，ビジネスプロセスを選択して右クリックします。

サービス一覧のポップアップメニューが表示されます。

ポップアップメニューから「削除」を選択します。

削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックします。

指定したビジネスプロセスが削除されます。

注意事項

バージョンアップ時，最新のビジネスプロセスだけを削除することはできません。すべてのバージョンのビジネスプロセスが削除されます。

6　サービス定義のインポート・エクスポート

サービス定義のインポートおよびエクスポートについて説明します。

6.1　サービス定義のインポート・エクスポートの概要

サービス定義のインポートおよびエクスポートの概要について説明します。

サービス定義一覧の右クリックメニューの［サービス定義のインポート］を実行すると，HCSCコンポーネントの内容を定義したXMLファイルを，HCSCTEプロジェクトにインポートできます。この機能を，単にサービス定義のインポート機能と呼ぶ場合があります。

サービス定義一覧の右クリックメニューの［サービス定義のエクスポート］を実行すると，HCSCTEプロジェクトで作成したHCSCコンポーネントを，XMLファイルにエクスポートできます。この機能を，単にサービス定義のエクスポート機能と呼ぶ場合があります。

また，この章では，HCSCコンポーネントの内容を定義したXMLファイルをサービス定義XMLファイルと呼びます。

参考

ZIPファイルにしたリポジトリのインポート・エクスポートについては，「3.2　リポジトリの管理」を参照してください。

サービス定義XMLファイルをHCSCTEプロジェクトにインポートする流れを次に示します。

図6‒1　サービス定義XMLファイルをHCSCTEプロジェクトにインポートする流れ

HCSCTEプロジェクトのHCSCコンポーネントをXMLファイルにエクスポートする流れを次に示します。

図6‒2　HCSCTEプロジェクトのHCSCコンポーネントをXMLファイルにエクスポートする流れ

6.2　サービス定義のインポート・エクスポートの使用の目的

サービス定義のインポートおよびエクスポートは，次の目的で使用します。

大量のHCSCコンポーネントの開発

ビジネスプロセス，サービスアダプタ，ユーザ定義受付（呼出先選択）などのHCSCコンポーネントの内容を定義したサービス定義XMLファイルをインポートすることで，大量のHCSCコンポーネントを一括で開発できます。

また，次の流れでHCSCコンポーネントを効率よく作成できます。

HCSCTEプロジェクトにHCSCコンポーネントのサンプルを作成します。

手順1で作成したサンプルをエクスポートし，サービス定義XMLファイルとして任意のディレクトリに出力します。

サンプルを基に項目をカスタマイズした，サービス定義XMLファイルを作成します。

手順2のサービス定義XMLファイルには，手順1のHCSCコンポーネントのサンプルの内容が反映されています。手順2のサービス定義XMLファイルを参考にサービス定義XMLファイルを作成し，サンプルと変えたい部分をカスタマイズします。

サービス定義のインポートで，手順3で作成したサービス定義XMLファイルをインポートします。

HCSCTEプロジェクトにHCSCコンポーネントが作成されます。

HCSCコンポーネントのバージョン管理

サービス定義のインポートに利用したサービス定義XMLファイルや，サービス定義のエクスポートで取得したサービス定義XMLファイルを，バージョン管理システムに登録することで，HCSCコンポーネントの内容をバージョン管理できます。これによって，バージョン管理システム上でHCSCコンポーネントの内容を確認したり，差分を確認したりできます。

サービス定義XMLファイルを使用したサービス定義のインポートでは，次のことができます。

HCSCコンポーネントの新規作成

HCSCコンポーネントの編集

サービス定義XMLファイルで設定できる項目については，「6.3.2　サービス定義XMLファイルの作成と指定内容」を参照してください。

注意事項

一部のHCSCコンポーネントやアクティビティなどの項目は，サービス定義XMLファイルでは設定できません。また，サポートしていない項目を含むサービス定義をエクスポートした場合，実行時にエラーとなります。設定できない項目を，階層ごとに次の表に示します。なお，設定の可否欄が「−」となっている項目は階層を表します。

表6‒1　サービス定義XMLファイルで設定できない項目

項目

設定の可否

ビジネスプロセス

−

アクティビティ

−

並列処理開始

設定できません。

並列処理終了

設定できません。

ユーザ定義受付（呼出先固定）

−

要求電文・応答電文

−

データ変換

設定できません。

ユーザ定義受付（呼出先選択）

−

要求電文・応答電文

−

データ変換

設定できません。

サービスアダプタ

−

要求電文・応答電文

−

データ変換

設定できません。

6.3　サービス定義XMLファイルの内容

サービス定義XMLファイルによるビジネスプロセス定義の考え方や指定内容について説明します。

6.3.1　サービス定義XMLファイルでのビジネスプロセス定義の考え方

ここでは，サービス定義XMLファイルでビジネスプロセスを定義する際の考え方について説明します。

(1)　ビジネスプロセスの各構成要素の指定方法

ビジネスプロセスを次の構成要素に分け，それぞれについて説明します。

概要情報

変数群

相関セット群

アクティビティ群とコネクション群

ユーザ定義受付（呼出先固定）

ビジネスプロセスの描画情報

各構成要素が，サービスプラットフォームの開発環境ではどの画面に対応するか，およびサービス定義XMLファイルのどの要素に対応するかを次の表に示します。

表6‒2　構成要素ごとの開発環境の画面とサービス定義XMLファイルの要素の対応

項番

構成要素

サービスプラットフォームの開発環境の画面

サービス定義XMLファイルの要素

1

概要情報

ビジネスプロセス定義画面表示時のプロパティービュー

<service-definition>−<business-process>−<overview>要素

2

変数群

［変数・相関セット一覧］ダイアログの［変数一覧］

<service-definition>−<business-process>−<variables>要素

ビジネスプロセス全体で参照される変数は，<variables>−<global>要素以下で定義します。

スコープアクティビティ内だけで参照される変数は，<variables>−<scope>要素以下で定義します。スコープアクティビティ名は，<scope>要素のname-ref属性値で指定します。

3

相関セット群

［変数・相関セット一覧］ダイアログの［相関セット一覧］

<service-definition>−<business-process>−<correlation-sets>要素

ビジネスプロセス全体で参照される相関セットは，<correlation-sets>−<global>要素以下で定義します。

スコープアクティビティ内だけで参照される相関セットは，<correlation-sets>−<scope>要素以下で定義します。スコープアクティビティ名は，<scope>要素のname-ref属性値で指定します。

4

アクティビティ群とコネクション群

ビジネスプロセス定義画面のキャンバス

<service-definition>−<business-process>−<activities>要素

グローバルスコープで定義するアクティビティは，<activities>−<global>要素で定義します。

スコープアクティビティ内で定義するアクティビティは，<activities>−<scope>要素で定義します。スコープアクティビティ名は，<scope>要素のname-ref属性値で指定します。

繰り返しアクティビティ内で定義するアクティビティは，<activities>−<while>要素で定義します。繰り返しアクティビティ名は，<while>要素のname-ref属性値で指定します。

サービス定義XMLファイルでは，各アクティビティ間のコネクションに直接対応する要素は存在しません。詳細については「(2)　シーケンスの分類」を参照してください。

5

ユーザ定義受付（呼出先固定）

ユーザ定義受付定義画面

<service-definition>−<business-process>−<receptions>要素

6

ビジネスプロセスの描画情報

［パレット設定］ダイアログの［アイコンサイズ］

ビジネスプロセス定義画面のキャンバス

アイコンサイズは，<draw-info>−<icon-size-type>要素で指定します。

コメントは，<comment>要素で指定します。

アクティビティの座標は，<activity>要素で指定します。

コネクションの折れ曲がり点座標は，<connection>要素で指定します。

(2)　シーケンスの分類

サービス定義XMLファイルでは，各アクティビティ間のコネクションに直接対応する要素は存在しません。サービス定義XMLファイルのアクティビティ定義が出現する順にコネクションを接続します。

コネクションの接続状況に応じて，アクティビティ群を次の2つのパターンに分類します。なお，開始アクティビティと終了アクティビティはどちらにも分類されません。

メインシーケンス

開始アクティビティから終了アクティビティに到達するようにコネクションで接続されたアクティビティ群です。ただし，分岐開始アクティビティと対応する分岐終了アクティビティは，直接接続されているとみなします。そのため，分岐開始アクティビティと対応する分岐終了アクティビティとの間のアクティビティは，メインシーケンスに含めません。

この定義から，グローバルスコープ，スコープアクティビティ，または繰り返しアクティビティには，それぞれ最大1つのメインシーケンスが存在することになります。

メインシーケンスは，サービス定義XMLファイルのmain-sequence要素に対応します。

main-sequence要素については「6.3.4(6)　main-sequence」を参照してください。

サブシーケンス

メインシーケンスに含まれないアクティビティ群です。分岐がない先頭のアクティビティと対応する末端のアクティビティまでを，1つのサブシーケンスとします。

メインシーケンスに含まれないアクティビティは，どれか１つのサブシーケンスにだけ含まれます。また，メインシーケンスと同様に，分岐開始アクティビティと対応する分岐終了アクティビティは，直接接続されているとみなします。

例えば，分岐したコネクションの先に別の分岐がある場合，サブシーケンスは次の図のようになります。

サブシーケンスは，サービス定義XMLファイルのsub-sequence要素に対応します。

sub-sequence要素については「6.3.4(7)　sub-sequence」を参照してください。

6.3.2　サービス定義XMLファイルの作成と指定内容

HCSCTEプロジェクトにインポートするサービス定義XMLファイルを作成します。

サービス定義XMLファイルには，ビジネスプロセス，サービスアダプタ，またはユーザ定義受付（呼出先選択）の内，どれか1つの内容を記載します。ビジネスプロセスの描画情報も記載できます。サービス定義XMLファイルは，「6.3.3　サービス定義XMLファイルのルートを指定する要素」〜「6.3.8　ビジネスプロセスの描画情報を指定する要素」，またはXMLスキーマの内容に沿って作成してください。なお，サービス定義XMLファイルは，サービス定義をエクスポートしてひな形を取得しておくと便利です。

XMLスキーマの格納先を次に示します。

サービス定義XMLファイルのルート

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSCTE¥resources¥textimport¥service_text_import.xsd

ビジネスプロセス

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSCTE¥resources¥textimport¥business_process.xsd

ユーザ定義受付（呼出先固定）の一覧

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSCTE¥resources¥textimport¥fixed_reception.xsd

サービスアダプタ

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSCTE¥resources¥textimport¥service_adapter.xsd

ユーザ定義受付（呼出先選択）

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSCTE¥resources¥textimport¥selectable_reception.xsd

ビジネスプロセスの描画情報

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSCTE¥resources¥textimport¥draw_info.xsd

サービス定義XMLファイルの指定内容については，次に示す個所を参照してください。

「6.3.3　サービス定義XMLファイルのルートを指定する要素」

「6.3.4　ビジネスプロセスを指定する要素」

「6.3.5　ユーザ定義受付（呼出先固定）の一覧を指定する要素」

「6.3.6　サービスアダプタを指定する要素」

「6.3.7　ユーザ定義受付（呼出先選択）を指定する要素」

「6.3.8　ビジネスプロセスの描画情報を指定する要素」

これらの表中で使用する項目と説明を次に示します。

表6‒3　サービス定義XMLファイルの表中で用いる項目と説明

項目名

説明

要素名

設定する要素を表します。@で始まる値は属性の名称を表します。

また，要素名にリンクがある場合，その要素に子要素があることを示します。リンクをクリックして子要素の表を参照してください。

出現パターン

要素が出現する回数を示します。

内容

要素に定義する内容を示します。

指定可能値

要素に指定できる値を示します。指定できない場合にはハイフン「-」を記述します。

6.3.3　サービス定義XMLファイルのルートを指定する要素

サービス定義XMLファイルのルートを指定する要素を次に示します。

(1)　service-definition

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

service-definition

1回

サービス定義XMLファイルのルート要素です。

-

business-process※

1回

ビジネスプロセスを定義する場合に指定する要素です。

-

service-adapter※

1回

サービスアダプタを定義する場合に指定する要素です。

-

selectable-reception※

1回

ユーザ定義受付（呼出先選択）を定義する場合に指定する要素です。

-

注※

business-process要素，service-adapter要素，またはselectable-reception要素の内，どれか1つを指定します。

6.3.4　ビジネスプロセスを指定する要素

ビジネスプロセスを指定する要素を次に示します。

(1)　business-process

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

business-process

1回

ビジネスプロセスを定義する要素です。

-

overview

1回

ビジネスプロセスの概要を定義する要素です。

-

variables

1回

変数情報の一覧を定義する要素です。

-

correlation-sets

1回

相関セットの一覧を定義する要素です。

-

activities

1回

アクティビティの内容を定義する要素です。

-

receptions

1回

ユーザ定義受付（呼出先固定）の一覧を定義する要素です。

-

(2)　overview

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

overview

1回

ビジネスプロセスの概要を定義する要素です。

-

name

1回

ビジネスプロセスの名称を指定します。

NCName型

service-id

1回

ビジネスプロセスのサービスIDを指定します。

1〜8文字の半角英数字，およびアンダーバー（_）

persistent

0または1回

ステータスの永続化を指定します。

デフォルト値は「yes」です。

yes

no

draw-info-file-path

0または1回

ビジネスプロセスの描画情報ファイルのパスです。

ファイルパスを絶対パスまたは相対パス※で指定します。

1文字以上のstring型

注※

相対パスで指定した場合，サービス定義XMLファイルが存在するディレクトリを起点としたパスに変換されます。

(3)　variables

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

variables

1回

変数情報の一覧を定義する要素です。

-

global

1回

ビジネスプロセス全体で参照される変数を定義する要素です。

-

variable

0回以上

変数情報の一覧を定義する要素です。

-

name

1回

変数の名称を指定します。

NCName型かつglobal要素のvariable要素間で一意な値

type

1回

次に示す変数の種別を指定します。

XML型（XML）

バイナリ型（non-XML）

any型（any）

数値（numeric）

文字列（string）

真偽値（boolean）

XML

non-XML

any

numeric

string

boolean

file-path

0または1回

電文フォーマットのファイルパスを絶対パスまたは相対パス※で指定します。

この要素はtype要素がXML，またはnon-XMLの場合だけ指定します。

type要素がXML，またはnon-XML以外のとき，この指定値は無視されます。

1文字以上のstring型

parts

1回

変数の部分指定の一覧を定義する要素です。type要素がXML，またはnon-XMLであり，かつ部分指定を定義する場合だけ指定します。

type要素がXML，またはnon-XML以外のとき，この要素以下の指定値は無視されます。

-

part

0回以上

変数の部分指定を定義する要素です。

-

name

1回

部分名を指定します。

NCName型かつpart要素間で一意な値

expression

0または1回

指定式をXPath式で指定します。

前後の空白文字列はトリムされます。

1文字以上のstring型

type

1回

次に示す部分名に対応する型を選択します。

変数の種別がメッセージ型（XML）の場合

メッセージ型（XML）

数値（numeric）

文字列（string）

真偽値（boolean）

変数の種別がメッセージ型（non-XML）の場合

数値（numeric）

文字列（string）

真偽値（boolean）

XML

numeric

string

boolean

scope

0回以上

スコープ内で参照される変数を定義する要素です。

-

@name-ref

1回

スコープの名称を指定します。

NCName型かつscope要素間で一意な値

variable

0回以上

変数情報の一覧を定義する要素です。

-

name

1回

変数の名称を指定します。

NCName型かつscope要素のvariable要素間で一意な値

type

1回

次に示す変数の種別を指定します。

XML型（XML）

バイナリ型（non-XML）

any型（any）

数値（numeric）

文字列（string）

真偽値（boolean）

XML

non-XML

any

numeric

string

boolean

file-path

0または1回

電文フォーマットのファイルパスを絶対パスまたは相対パス※で指定します。

この要素はtype要素がXML，またはnon-XMLの場合だけ指定します。

type要素がXML，またはnon-XML以外のとき，この指定値は無視されます。

1文字以上のstring型

parts

1回

変数の部分指定の一覧を定義する要素です。

type要素がXML，またはnon-XMLであり，かつ部分指定を定義する場合だけ指定します。

type要素がXML，またはnon-XML以外のとき，この要素以下の指定値は無視されます。

-

part

0回以上

変数の部分指定を定義する要素です。

-

name

1回

部分名を指定します。

NCName型かつpart要素間で一意な値

expression

0または1回

指定式をXPath式で指定します。

前後の空白文字列はトリムされます。

1文字以上のstring型

type

1回

次に示す部分名に対応する型を選択します。

変数の種別がメッセージ型（XML）の場合

メッセージ型（XML）

数値（numeric）

文字列（string）

真偽値（boolean）

変数の種別がメッセージ型（non-XML）の場合

数値（numeric）

文字列（string）

真偽値（boolean）

XML

numeric

string

boolean

注※

相対パスで指定した場合，サービス定義XMLファイルが存在するディレクトリを起点としたパスに変換されます。

(4)　correlation-sets

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

correlation-sets

1回

相関セットの一覧を定義する要素です。

-

global

1回

ビジネスプロセス全体で参照される相関セットの一覧を定義する要素です。

-

correlation-set

0回以上

相関セットを定義する要素です。

-

name

1回

相関セット名を指定します。

NCName型かつglobal要素のcorrelation-set要素間で一意な値

properties

1回

相関セットの情報一覧を定義する要素です。

-

property

1回以上

相関セットの情報を定義する要素です。

-

variable-name-ref

1回

利用変数を指定します。

NCName型

part-name-ref

1回

部分名を指定します。

NCName型かつproperty要素間で一意な値

scope

0回以上

スコープ内で参照される相関セットの一覧を定義する要素です。

-

@name-ref

1回

スコープの名称を指定します。

NCName型かつscope要素間で一意な値

correlation-set

0回以上

相関セットを定義する要素です。

-

name

1回

相関セット名を指定します。

NCName型かつscope要素のcorrelation-set要素間で一意な値

properties

1回

相関セットの情報一覧を定義する要素です。

-

property

1回以上

相関セットの情報を定義する要素です。

-

variable-name-ref

1回

利用変数を指定します。

NCName型

part-name-ref

1回

部分名を指定します。

NCName型かつproperty要素間で一意な値

(5)　activities

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

activities

1回

アクティビティの内容を定義する要素です。

-

global

1回

グローバルスコープ内のアクティビティを定義する要素です。

-

main-sequence

1回

グローバルスコープ内のメインシーケンスを定義する要素です。

-

sub-sequence

0回以上

グローバルスコープ内のサブシーケンスを定義する要素です。

-

scope

0回以上

スコープ内のアクティビティを定義する要素です。

-

@name-ref

1回

スコープの名称を指定します。

NCName型かつscope要素，while要素の間で一意な値

main-sequence

1回

スコープ内のメインシーケンスを定義する要素です。

-

sub-sequence

0回以上

スコープ内のサブシーケンスを定義する要素です。

-

while

0回以上

繰り返し内のアクティビティを定義する要素です。

-

@name-ref

1回

繰り返しアクティビティの名称を指定します。

NCName型かつscope要素，while要素の間で一意な値

main-sequence

1回

繰り返しアクティビティ内のメインシーケンスを定義する要素です。

-

sub-sequence

0回以上

繰り返しアクティビティ内のサブシーケンスを定義する要素です。

-

(6)　main-sequence

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

main-sequence

1回

メインシーケンスを定義する要素です。

-

<ActivityGroupに属する要素>

0回以上

<ActivityGroupに所属する要素>を指定します。

-

(7)　sub-sequence

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

sub-sequence

0回以上

サブシーケンスを定義する要素です。

-

@name

1回

サブシーケンスの名称を指定します。

この属性には，シーケンスの先頭となる<ActivityGroupに属する要素>のactivity-name値を指定します。

NCName型かつすべてのsub-sequence要素間で一意な値

<ActivityGroupに属する要素>

1回以上

<ActivityGroupに所属する要素>を指定します。

-

(8)　ActivityGroup

ActivityGroupに属する要素

説明

設定可否

receive-activity

受付アクティビティを定義する要素です。

○

reply-activity

応答アクティビティを定義する要素です。

○

invoke-activity

サービス呼出アクティビティを定義する要素です。

○

java-activity

Java呼出アクティビティを定義する要素です。

○

datatrans-activity

データ変換アクティビティを定義する要素です。

○

assign-activity

代入アクティビティを定義する要素です。

○

empty-activity

無操作アクティビティを定義する要素です。

○

throw-activity

フォルト送出アクティビティを定義する要素です。

○

wait-activity

待機アクティビティを定義する要素です。

○

validate-activity

検証アクティビティを定義する要素です。

○

scope-activity

スコープアクティビティを定義する要素です。

○

while-activity

繰り返しアクティビティを定義する要素です。

○

switch-start-activity

分岐開始アクティビティを定義する要素です。

○

switch-end-activity

分岐終了アクティビティを定義する要素です。

○

flow-start-activity

並列処理開始アクティビティを定義する要素です。

×

flow-end-activity

並列処理終了アクティビティを定義する要素です。

×

（凡例）

○：設定できます

×：設定できません。

(9)　receive-activity

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

receive-activity

-

受付アクティビティを定義する要素です。

-

activity-name

1回

アクティビティの名称を指定します。

NCName型かつすべてのアクティビティ間で一意な値

operation-name

0または1回

オペレーション名を指定します。

NCName型

body-variable-name-ref

0または1回

ボディ割当変数名を指定します。

NCName型

headers

1回

ヘッダ割当変数の一覧を定義する要素です。

-

header

0回以上

ヘッダ割当変数を定義する要素です。

-

variable-name-ref

1回

割当変数名を指定します。

NCName型かつheader要素間で一意な値

root-element-name

1回

ルート要素を指定します。

NCName型

correlation-sets

1回

割当相関セット群を定義する要素です。

-

correlation-set

0回以上

割当相関セットを定義する要素です。

-

name-ref

1回

相関セット名を指定します。

NCName型かつcorrelation-set要素間で一意な値

initialize

0または1回

初期化するかどうかを指定します。

デフォルト値は「no」です。

yes

no

communication-type

0または1回

次に示すどちらかの通信モデルを指定します。

同期（SYNC）

非同期（ASYNC）

デフォルト値は「SYNC」です。

SYNC

ASYNC

instance

0または1回

インスタンスを生成するかどうかを指定します。

生成する（yes）

生成しない（no）

デフォルト値は「yes」です。

yes

no

(10)　reply-activity

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

reply-activity

-

応答アクティビティを定義する要素です。

-

activity-name

1回

アクティビティの名称を指定します。

NCName型かつすべてのアクティビティ間で一意な値

operation-name

0または1回

オペレーション名を指定します。

NCName型

body-variable-name-ref

0または1回

ボディ割当変数名を指定します。

NCName型

headers

1回

ヘッダ割当変数の一覧を定義する要素です。

-

header

0回以上

ヘッダ割当変数を定義する要素です。

-

variable-name-ref

1回

割当変数名を指定します。

NCName型かつheader要素間で一意な値

root-element-name

1回

ルート要素を指定します。

NCName型

correlation-sets

1回

割当相関セット群を定義する要素です。

-

correlation-set

0回以上

割当相関セットを定義する要素です。

-

name-ref

1回

相関セット名を指定します。

NCName型かつcorrelation-set要素間で一意な値

initialize

0または1回

初期化するかどうかを指定します。

初期化する（yes）

初期化しない（no）

デフォルト値は「no」です。

yes

no

fault-name

0または1回

フォルト名を指定します。

NCName型

(11)　invoke-activity

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

invoke-activity

-

サービス呼出アクティビティを定義する要素です。

-

activity-name

1回

アクティビティの名称を指定します。

NCName型かつすべてのアクティビティ間で一意な値

service-name

0または1回

サービス名を指定します。

NCName型

operation-name

0または1回

オペレーション名を指定します。

NCName型

communication-type

0または1回

次に示すどちらかの通信モデルを指定します。

同期（SYNC）

非同期（ASYNC）

デフォルト値は「SYNC」です。

SYNC

ASYNC

input-variable-name-ref

0または1回

要求電文のボディ割当変数名を指定します。

NCName型

input-headers

1回

要求電文のヘッダ割当変数の一覧を定義する要素です。

-

header

0回以上

ヘッダ割当変数を定義する要素です。

-

variable-name-ref

1回

割当変数名を指定します。

NCName型かつheader要素間で一意な値

root-element-name

1回

ルート要素を指定します。

NCName型

output-variable-name-ref

0または1回

応答電文のボディ割当変数名を指定します。

communication-type要素の指定値がASYNCの場合，この要素の指定値は無視されます。

NCName型

output-headers

1回

応答電文のヘッダ割当変数の一覧を定義する要素です。

communication-type要素の指定値がASYNCの場合，この要素以下の指定値は無視されます。

-

header

0回以上

ヘッダ割当変数を定義する要素です。

-

variable-name-ref

1回

割当変数名を指定します。

NCName型かつheader要素間で一意な値

root-element-name

1回

ルート要素を指定します。

NCName型

correlation-sets

1回

割当相関セット群を定義する要素です。

-

correlation-set

0回以上

割当相関セットを定義する要素です。

-

name-ref

1回

相関セット名を指定します。

NCName型かつcorrelation-set要素間で一意な値

initialize

0または1回

初期化するかどうかを指定します。

デフォルト値は「no」です。

yes

no

pattern

0または1回

パターンを指定します。

デフォルト値は「in」です。

out

in

out-in

fault-items

1回

フォルトコネクションの遷移先一覧を定義する要素です。

-

(12)　java-activity

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

java-activity

-

Java呼出アクティビティを定義する要素です。

-

activity-name

1回

アクティビティの名称を指定します。

NCName型かつすべてのアクティビティ間で一意な値

java-class-name

0または1回

Javaプログラムのクラス名を指定します。

NCName型

input-variable-names

1回

引数用割当変数の一覧を定義する要素です。

-

variable-name-ref

0回以上

引数用割当変数名を指定します。

NCName型

output-variable-name-ref

0または1回

戻り値用割当変数名を指定します。

NCName型

fault-items

1回

フォルトコネクションの遷移先一覧を定義する要素です。

-

(13)　datatrans-activity

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

datatrans-activity

-

データ変換アクティビティを定義する要素です。

-

activity-name

1回

アクティビティの名称を指定します。

NCName型かつすべてのアクティビティ間で一意な値

source-variable-names

1回

変換元変数の一覧を定義する要素です。

-

variable-name-ref

0回以上

変換元変数名を指定します。

tabular-xml-import要素で表形式XMLファイルを定義する場合は，この要素を必ず指定してください。

NCName型かつこの要素間で一意な値

target-variable-name-ref

0または1回

変換先変数名を指定します。

tabular-xml-import要素で表形式XMLファイルを定義する場合は，この要素を必ず指定してください。

NCName型

transform-definition-file-name

0または1回

データ変換定義のファイル名を指定します。

デフォルト値は，activity-name要素の指定値です。

前後の空白文字列はトリムされます。

XMLで使用できる1文字以上の文字列

mapping-definition-file-path

0または1回

マッピング定義ファイルのパス※1を絶対パスまたは相対パス※2で指定します。

mapping-definition-file-path要素とtabular-xml-import要素はどちらか一方しか指定できません。

1文字以上のstring型

tabular-xml-import

0または1回

表形式XMLファイルを定義する要素です。

tabular-xml-import要素とmapping-definition-file-path要素はどちらか一方しか指定できません。

-

file-path

1回

表形式XMLファイルのパスを絶対パスまたは相対パス※2で指定します。

1文字以上のstring型

source-root-element-infos

1回

変換元変数のルート要素の一覧を定義する要素です。

-

root-element-info

1回以上

変換元変数のルート要素の情報を定義する要素です。

variable-name-ref要素で指定した変換元変数名の順番に合わせて指定してください。

-

element-name

1回

変換元変数のルート要素名を指定します。

NCName型

namespace

0または1回

変換元変数のルート要素の，XMLの名前空間を指定します。

変数のスキーマに同じ名称のルート要素が1つだけ定義されている場合は，この要素を省略できます。

anyURI型

target-root-element-info

1回

変換先変数名のルート要素の情報を定義する要素です。

-

element-name

1回

変換先変数のルート要素名を指定します。

NCName型

namespace

0または1回

変換先変数のルート要素のXMLの名前空間を指定します。

変数のスキーマに同じ名称のルート要素が1つだけ定義されている場合は，この要素を省略できます。

anyURI型

注※1

ビジネスプロセス定義画面のデータ変換アクティビティから作成したマッピング定義ファイルのパスだけ指定できます。

注※2

相対パスで指定した場合，サービス定義XMLファイルが存在するディレクトリを起点としたパスに変換されます。

(14)　assign-activity

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

assign-activity

-

代入アクティビティを定義する要素です。

-

activity-name

1回

アクティビティの名称を指定します。

NCName型かつすべてのアクティビティ間で一意な値

copy-items

1回

代入操作の一覧を定義する要素です。

-

copy-item

0回以上

代入操作を定義する要素です。

-

from-item

1回

コピー元の情報を定義する要素です。

-

from-variable

1回

コピー元の情報を変数で定義する要素です。

from-variable要素，from-expression要素，from-text要素，from-non-text要素は，これらの要素からどれか1つを選択して指定します。

-

variable-name-ref

1回

コピー元の変数名を指定します。

NCName型

part-name-ref

0または1回

コピー元変数の部分名を指定します。

NCName型

from-expression

1回

コピー元の情報をXPath式で定義する要素です。

from-expression要素，from-variable要素，from-text要素，from-non-text要素は，これらの要素からどれか1つを選択して指定します。

-

expression

1回

コピー元の情報をXPath式で指定します。

前後の空白文字列はトリムされます。

1文字以上のstring型

from-text

1回

コピー元の固定値（テキスト）です。

from-text要素，from-variable要素，from-expression要素，from-non-text要素は，これらの要素からどれか1つを選択して指定します。

-

data※1

1回

テキストデータです。

string型（改行文字指定可能）

from-non-text

1回

コピー元の固定値（非テキスト）です。

from-non-text要素，from-variable要素，from-expression要素，from-text要素は，これらの要素からどれか1つを選択して指定します。

-

file-path

1回

非テキストデータのファイルパスです。

ファイルパスを絶対パスまたは相対パス※2で指定します。

1文字以上のstring型

to-item

1回

コピー先の情報を定義する要素です。

-

variable-name-ref

1回

コピー先の変数名を指定します。

NCName型

part-name-ref

0または1回

コピー先変数の部分名を指定します。

NCName型

注※1

要素値に含まれる改行（LF）は，インポート時に改行（CR+LF）に変換されます。

注※2

相対パスで指定した場合，サービス定義XMLファイルが存在するディレクトリを起点としたパスに変換されます。

(15)　empty-activity

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

empty-activity

-

無操作アクティビティを定義する要素です。

-

activity-name

1回

アクティビティの名称を指定します。

NCName型かつすべてのアクティビティ間で一意な値

(16)　throw-activity

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

throw-activity

-

フォルト送出アクティビティを定義する要素です。

-

activity-name

1回

アクティビティの名称を指定します。

NCName型かつすべてのアクティビティ間で一意な値

variable-name-ref

0または1回

割当変数名を指定します。

NCName型

(17)　wait-activity

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

wait-activity

-

待機アクティビティを定義する要素です。

-

activity-name

1回

アクティビティの名称を指定します。

NCName型かつすべてのアクティビティ間で一意な値

standby-type

0または1回

待機時間を指定する方法として次のどちらかを指定します。

間隔（for）

期限（until）

デフォルト値は「for」です。

for

until

expression

0または1回

待機時間の間隔または期限として指定する式をXPath式で指定します。

前後の空白文字列はトリムされます。

1文字以上のstring型

(18)　validate-activity

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

validate-activity

-

検証アクティビティを定義する要素です。

-

activity-name

1回

アクティビティの名称を指定します。

NCName型かつすべてのアクティビティ間で一意な値

variable-names

1回

検証する変数一覧を定義する要素です。

-

variable-name-ref

0回以上

検証する変数の名称を指定します。

NCName型かつこの要素間で一意な値

(19)　scope-activity

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

scope-activity

-

スコープアクティビティを定義する要素です。

スコープ内のシーケンスは，<service-definition>−<business-process>−<activities>−<scope>要素以下で定義します。

-

activity-name

1回

アクティビティの名称を指定します。

NCName型かつすべてのアクティビティ間で一意な値

fault-items

1回

フォルトコネクションの遷移先一覧を定義する要素です。

-

transaction-commit

0または1回

次のどちらかのトランザクション制御を指定します。

アクティビティ単位でコミットする（byActivity）

このスコープの開始時と終了時だけコミットする（onlyScope）

デフォルト値は「byActivity」です。

byActivity

onlyScope

(20)　while-activity

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

while-activity

-

繰り返しアクティビティを定義する要素です。

繰り返しアクティビティ内のシーケンスは，<service-definition>−<business-process>−<activities>−<while>要素以下で定義します。

-

activity-name

1回

アクティビティの名称を指定します。

NCName型かつすべてのアクティビティ間で一意な値

condition-specified-mode

1回

繰り返しモードが条件指定方式の場合に指定する要素です。

condition-specified-mode要素とlist-specified-mode要素はどちらか一方しか指定できません。

-

expression※

0または1回

繰り返し条件の条件式をXPath式で指定します。

前後の空白文字列はトリムされます。

1文字以上のstring型（改行文字指定可能）

max-loop-count

0または1回

繰り返しの回数の最大値を指定します。

この要素が省略された場合，最大で2,147,483,647回まで繰り返されます。

1〜2,147,483,647までの整数

list-specified-mode

1回

繰り返しモードがリスト指定方式の場合に指定する要素です。

list-specified-mode要素とcondition-specified-mode要素はどちらか一方しか指定できません。

-

expression※

0または1回

評価結果が繰り返し要素を定義した変数の要素のパスとなる式をXPath式で指定します。

前後の空白文字列はトリムされます。

1文字以上のstring型（改行文字指定可能）

variable-name-ref

0または1回

繰り返し要素を格納する変数の名称を指定します。

NCName型

max-loop-count

0または1回

繰り返しの回数の最大値を半角の数字で指定します。

この要素を省略した場合，最大で2,147,483,647回まで繰り返されます。

1〜2,147,483,647までの整数

注※

要素値に含まれる改行（LF）は，インポート時に改行（CR+LF）に変換されます。

(21)　switch-start-activity

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

switch-start-activity

-

分岐開始アクティビティを定義する要素です。

-

activity-name

1回

アクティビティの名称を指定します。

NCName型かつすべてのアクティビティ間で一意な値

case

0回以上

分岐条件を定義する要素です。優先順位は，この要素の定義順に設定されます。

default要素でデフォルト遷移先を定義する場合，この要素で必ず1つ以上の分岐条件を定義します。

-

condition

0または1回

条件名，条件式を定義する要素です。

-

name

1回

条件名を指定します。

前後の空白文字列はトリムされます。

XMLで使用できる1文字以上の文字列かつcase要素間で一意な値

expression※

0または1回

条件式をXPath式で指定します。

前後の空白文字列はトリムされます。

1文字以上のstring型（改行文字指定可能）

sub-sequence-ref

1回

分岐先のサブシーケンスの参照先を定義する要素です。

サブシーケンスを次の位置で定義する場合にこの要素を指定します。

<service-definition>−<business-process>−<activities>−<global>，<scope>，または<while>−<sub-sequence>要素以下

sub-sequence-ref要素とsub-sequence要素は，どちらか一方しか指定できません。

-

sub-sequence

1回

分岐先のサブシーケンスを定義する要素です。

サブシーケンスを直接定義する場合にこの要素を指定します。

sub-sequence要素とsub-sequence-ref要素は，どちらか一方しか指定できません。

-

default

0または1回

デフォルト遷移先を定義する要素です。

この要素を定義する場合は，case要素で必ず1つ以上の分岐条件を定義します。

-

sub-sequence-ref

1回

分岐先のサブシーケンスの参照先を定義する要素です。

サブシーケンスを次の位置で定義する場合にこの要素を指定します。

<service-definition>−<business-process>−<activities>−<global>−，<scope>，または<while>−<sub-sequence>要素以下

sub-sequence-ref要素とsub-sequence要素は，どちらか一方しか指定できません。

-

sub-sequence

1回

分岐先のサブシーケンスを定義する要素です。

サブシーケンスを直接定義する場合にこの要素を指定します。

sub-sequence要素とsub-sequence-ref要素は，どちらか一方しか指定できません。

-

注※

要素値に含まれる改行（LF）は，インポート時に改行（CR+LF）に変換されます。

(22)　switch-end-activity

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

switch-end-activity

-

分岐終了アクティビティを定義する要素です。

-

activity-name

1回

アクティビティの名称を指定します。

NCName型かつすべてのアクティビティ間で一意な値

source-activity-names

1回

分岐終了アクティビティの遷移元アクティビティ一覧を定義する要素です。

-

activity-name-ref

0回以上

分岐終了アクティビティの遷移元アクティビティ名を指定します。

NCName型かつこの要素間で一意な値

(23)　fault-items

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

fault-items

1回

フォルトコネクションの遷移先一覧を定義する要素です。

-

fault-item

0回以上

フォルトコネクションの遷移先を定義する要素です。フォルト処理の割り当て順序は，この要素の定義順に設定されます。

-

variable-name-ref

0または1回

フォルト処理の割当変数名を指定します。

NCName型かつfault-item要素間で一意な値

sub-sequence-ref

1回

フォルト遷移先のサブシーケンスの参照先を定義する要素です。

サブシーケンスを次の位置で定義する場合にこの要素を指定します。

<service-definition>−<business-process>−<activities>−<global>，<scope>，または<while>−<sub-sequence>要素以下

sub-sequence-ref要素とsub-sequence要素は，どちらか一方しか指定できません。

-

sub-sequence

1回

フォルト遷移先のサブシーケンスを定義する要素です。

サブシーケンスを直接定義する場合にこの要素を指定します。

sub-sequence要素とsub-sequence-ref要素は，どちらか一方しか指定できません。

-

catch-all

0または1回

割当変数が<catch-all>の場合の遷移先を定義する要素です。

-

sub-sequence-ref

1回

フォルト遷移先のサブシーケンスの参照先を定義する要素です。

サブシーケンスを次の位置で定義する場合にこの要素を指定します。

<service-definition>−<business-process>−<activities>−<global>，<scope>，または<while>−<sub-sequenc>要素以下

sub-sequence-ref要素とsub-sequence要素は，どちらか一方しか指定できません。

-

sub-sequence

1回

フォルト遷移先のサブシーケンスを定義する要素です。

サブシーケンスを直接定義する場合にこの要素を指定します。

sub-sequence要素とsub-sequence-ref要素は，どちらか一方しか指定できません。

-

(24)　sub-sequence-ref

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

sub-sequence-ref

0または1回

次の位置で定義した分岐先のサブシーケンス，またはフォルト遷移先のサブシーケンスの参照先を定義します。

<service-definition>−<business-process>−<activities>−<global>，<scope>，または<while>−<sub-sequence>要素以下

-

@name-ref

1回

参照先のサブシーケンスの名称を指定します。

サブシーケンスの名称は，次の値で定義されています。

<sub-sequence>の@name

NCName型かつすべてのsub-sequence-ref要素間で一意な値

6.3.5　ユーザ定義受付（呼出先固定）の一覧を指定する要素

ユーザ定義受付（呼出先固定）の一覧を指定する要素を次に示します。

(1)　receptions

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

receptions

1回

受付の一覧を定義する要素です。

-

reception

0回以上

受付を定義する要素です。

-

name

1回

受付名を指定します。

NCName型かつreception要素間で一意な値

reception-id

1回

受付IDを指定します。

1〜8文字の半角英数字およびアンダーバー（_）

protocol-type

1回

次に示す受付種別を指定します。

SOAP受付（SOAP）

TP1/RPC受付（TP1/RPC）

FTP受付（FTP）

HTTP受付（HTTP）

Message Queue受付（MessageQueue）

ファイルイベント受付（FileEvent）

カスタム受付（Custom）

SOAP

TP1/RPC

FTP

HTTP

MessageQueue

FileEvent

Custom

soap-definition

1回

SOAP受付を定義する要素です。

この要素はprotocol-type要素に「SOAP」を指定している場合に指定します。

次の要素の内どれか1つしか指定できません。

soap-definition

custom-definition

protocol-definition

-

custom-definition

1回

カスタム受付を定義する要素です。この要素は，protocol-type要素に「Custom」を指定している場合に指定します。

次の要素の内どれか1つしか指定できません。

soap-definition

custom-definition

protocol-definition

-

protocol-definition

1回

SOAP受付，またはカスタム受付以外の受付を定義する要素です。

この要素はprotocol-type要素に「SOAP」または「Custom」以外を指定している場合に指定します。

次の要素の内どれか1つしか指定できません。

soap-definition

custom-definition

protocol-definition

-

(2)　soap-definition

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

soap-definition

1回

SOAP受付を定義する要素です。

-

wsdl-file-path

1回

WSDLファイルを絶対パスまたは相対パス※で指定します。

1文字以上のstring型

port-name-ref

1回

WSDLに定義されているポート名を指定します。

NCName型

context-root

0または1回

コンテキストルートを指定します。

この要素を省略した場合，reception-id要素に指定した値が設定されます。

コンテキストルートは半角英数字，および次に示す文字から構成される1文字以上の文字列で指定します。

スラッシュ（/）

単価記号（@）

正符号（+）

ハイフン（-）

ドル記号（$）

アンダーバー（_）

ピリオド（.）

感嘆符（!）

始め小括弧（(）

終わり小括弧（)）

パーセント（%）

波ダッシュ（~）

半角英数字および次に示す半角記号から構成される1文字以上の文字列

/

@

+

-

$

_

.

!

(

)

%

~

operations

1回

オペレーションの一覧を定義する要素です。

-

operation

0回以上

オペレーションを定義する要素です。

-

name-ref

1回

WSDLファイルに定義されているオペレーション名を指定します。

NCName型

input-headers

0または1回

要求電文のヘッダ一覧を定義する要素です。

この要素を指定するかどうかで，インポートの対象となるヘッダ電文が次のように異なります。

省略した場合

WSDLファイルに定義されたヘッダ電文をインポートします。

指定した場合

この要素の子要素で定義されたヘッダ電文をインポートします。

-

header

0回以上

要求電文のヘッダを定義する要素です

-

file-path

1回

電文フォーマットのファイルパスを絶対パスまたは相対パス※で指定します。

1文字以上のstring型

root-element-name

1回

ルート要素名を指定します。

NCName型

output-headers

0または1回

応答電文のヘッダ一覧を定義する要素です。

この要素を指定するかどうかで，インポートの対象となるヘッダ電文が次のように異なります。

省略した場合

WSDLファイルに定義されたヘッダ電文をインポートします。

指定した場合

この要素の子要素で定義されたヘッダ電文をインポートします。

-

header

0回以上

応答電文のヘッダ一覧を定義する要素です。

-

file-path

1回

電文フォーマットのファイルパスを絶対パスまたは相対パス※で指定します。

1文字以上のstring型

root-element-name

1回

ルート要素名を指定します。

NCName型

custom-definition-files

1回

独自定義ファイルの一覧を定義する要素です。

SOAP1.1モードの場合，この要素以下の指定は無視されます。

-

注※

相対パスで指定した場合，サービス定義XMLファイルが存在するディレクトリを起点としたパスに変換されます。

(3)　custom-definition

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

custom-definition

1回

カスタム受付を定義する要素です。

-

ear-file-path

1回

EARファイルのパスを絶対パスまたは相対パス※で指定します。

1文字以上のstring型

operations

1回

オペレーションの一覧を定義する要素です。

-

custom-definition-files

1回

独自定義ファイルの一覧を定義する要素です。

-

注※

相対パスで指定した場合，サービス定義XMLファイルが存在するディレクトリを起点としたパスに変換されます。

(4)　protocol-definition

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

protocol-definition

1回

SOAP受付，またはカスタム受付以外の受付を定義する要素です。

-

operations

1回

オペレーションの一覧を定義する要素です。

-

custom-definition-files

1回

独自定義ファイルの一覧を定義する要素です。

-

(5)　operations

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

operations

1回

オペレーションの一覧を定義する要素です。

-

operation

0回以上

オペレーションを定義する要素です。

1番目のoperation要素がデフォルトオペレーションに設定されます。

-

name

1回

オペレーション名を指定します。

NCName型かつoperation要素間で一意な値

communication-type

0または1回

次に示すどちらかの通信モデルを指定します。

同期（SYNC）

非同期（ASYNC）

デフォルト値は「SYNC」です。

SYNC

ASYNC

input-body

1回

要求電文を定義する要素です。

-

any

1回

要求電文にany型を使う場合に指定します。

この要素には何も値を指定しません。

any要素とformat要素はどちらか一方しか指定できません。

-

format

1回

要求電文に電文フォーマットを指定する場合に指定します。

format要素とany要素はどちらか一方しか指定できません。

-

file-path

0または1回

電文フォーマットのファイルパスを絶対パスまたは相対パス※で指定します。

1文字以上のstring型

output-body

0または1回

応答電文を定義する要素です。

この要素は，communication-type要素の値が「SYNC」の場合に指定します。communication-type要素の値が「ASYNC」のとき，この要素の指定は無視されます。

-

any

1回

応答電文にany型を使う場合に指定します。

この要素には何も値を指定しません。

any要素とformat要素はどちらか一方しか指定できません。

-

format

1回

応答電文に電文フォーマットを指定する場合に指定します。

format要素とany要素はどちらか一方しか指定できません。

-

file-path

0または1回

電文フォーマットのファイルパスを絶対パスまたは相対パス※で指定します。

1文字以上のstring型

注※

相対パスで指定した場合，サービス定義XMLファイルが存在するディレクトリを起点としたパスに変換されます。

(6)　custom-definition-files

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

custom-definition-files

1回

独自定義ファイルの一覧を定義する要素です。

-

file-path

0回以上

独自定義ファイルのパスを絶対パスまたは相対パス※で指定します。

1文字以上のstring型

注※

相対パスで指定した場合，サービス定義XMLファイルが存在するディレクトリを起点としたパスに変換されます。

6.3.6　サービスアダプタを指定する要素

サービスアダプタを指定する要素を次に示します。

(1)　service-adapter

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

service-adapter

1回

サービスアダプタを定義する要素です。

-

name

1回

サービスアダプタ名を指定します。

NCName型

service-id

1回

サービスアダプタのサービスIDを指定します。

1〜8文字の半角英数字およびアンダーバー（_）

max-instance

0または1回

最大インスタンス数を指定します。

0〜65535の整数

protocol-type

1回

次のどれかのサービス種別を指定します。

SOAPアダプタ（SOAP）

SessionBeanアダプタ（SessionBean）

MDB（WS-R）アダプタ（MDB/WS-R）

MDB（DBキュー）アダプタ（MDB/DBQueue）

DBアダプタ（DB）

TP1アダプタ（TP1）

ファイルアダプタ（File）

Object Accessアダプタ（ObjectAccess）

Message Queueアダプタ（MessageQueue）

FTPアダプタ（FTP）

ファイル操作アダプタ（FileOperation）

メールアダプタ（Mail）

HTTPアダプタ（HTTP）

コマンドアダプタ（Command）

SFTPアダプタ（SFTP）

汎用カスタムアダプタ（Custom）

SOAP

SessionBean

MDB/WS-R

MDB/DBQueue

DB

TP1

File

ObjectAccess

MessageQueue

FTP

FileOperation

Mail

HTTP

Command

SFTP

Custom

convert-system-exception-to-fault

0または1回

システム例外をフォルトに変換するかどうかを指定します。

変換する（true）

変換しない（false）

デフォルト値は「false」です。

true

false

soap-definition※

1回

SOAPアダプタを定義する要素です。protocol-type要素がSOAPの場合だけ指定します。

-

session-bean-definition※

1回

SessionBeanアダプタを定義する要素です。protocol-type要素がSessionBeanの場合だけ指定します。

-

mdb-wsr-definition※

1回

MDB（WS-R）アダプタを定義する要素です。protocol-type要素がMDB/WS-Rの場合だけ指定します。

-

mdb-dbqueue-definition※

1回

MDB（DBキュー）アダプタを定義する要素です。protocol-type要素がMDB/DBQueueの場合だけ指定します。

-

custom-definition※

1回

汎用カスタムアダプタを定義する要素です。protocol-type要素がCustomの場合だけ指定します。

-

protocol-definition※

1回

次に示すアダプタ以外のアダプタを定義する要素です。

SOAPアダプタ

SessionBeanアダプタ

MDB（WS-R）アダプタ

MDB（DBキュー）アダプタ

汎用カスタムアダプタ

protocol-type要素が次のどれかのアダプタの場合に指定します。

DBアダプタ

TP1アダプタ

ファイルアダプタ

Object Accessアダプタ

Message Queueアダプタ

FTPアダプタ

ファイル操作アダプタ

メールアダプタ

HTTPアダプタ

コマンドアダプタ

SFTPアダプタ

-

注※

soap-definition要素，session-bean-definition要素，mdb-wsr-definition要素，mdb-dbqueue-definition要素，custom-definition要素，protocol-definition要素の内，どれか1つの要素を選択して指定します。

(2)　soap-definition

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

soap-definition

1回

SOAPアダプタを定義する要素です。

-

wsdl-file-path

1回

WSDLファイルのパスを絶対パスまたは相対パス※で指定します。

1文字以上のstring型

port-name-ref

1回

WSDLに定義されているポート名を指定します。

NCName型

address

0または1回

アドレスを指定します。

この要素を省略した場合，WSDLファイルで定義されたアドレスを使用します。

string型

operations

1回

オペレーションの一覧を定義する要素です。

-

operation

0回以上

オペレーションを定義する要素です。

-

name-ref

1回

WSDLファイルに定義されているオペレーション名を指定します。

NCName型

input-headers

0または1回

要求電文のヘッダ一覧を定義する要素です。

この要素を指定するかどうかで，インポートの対象となるヘッダ電文が次のように異なります。

省略した場合

WSDLファイルに定義されたヘッダ電文をインポートします。

指定した場合

この要素の子要素で定義されたヘッダ電文をインポートします。

-

header

0回以上

要求電文のヘッダを定義する要素です。

-

file-path

1回

電文フォーマットのファイルパスを絶対パスまたは相対パス※で指定します。

1文字以上のstring型

root-element-name

1回

ルート要素名を指定します。

NCName型

output-headers

0または1回

応答電文のヘッダ一覧を定義する要素です。

この要素を指定するかどうかで，インポートの対象となるヘッダ電文が次のように異なります。

省略した場合

WSDLファイルに定義されたヘッダ電文をインポートします。

指定した場合

この要素の子要素で定義されたヘッダ電文をインポートします。

-

header

0回以上

応答電文のヘッダを定義する要素です。

-

file-path

1回

電文フォーマットのファイルパスを絶対パスまたは相対パス※で指定します。

1文字以上のstring型

root-element-name

1回

ルート要素名を指定します。

NCName型

client-definition-file-path

1回

クライアント定義ファイルのパスを，絶対パスまたは相対パス※で指定します。

ファイル名の大文字と小文字は区別されます。

使用しているSOAPモードによって，次のどちらかのファイル名を指定します。

SOAP1.1モードの場合

c4webcl.properties

SOAP1.1/1.2併用モードの場合

cscwsconf.properties

1文字以上のstring型

basic-authentication

0または1回

ベーシック認証を定義する要素です。

-

user-name

0または1回

ユーザ名を指定します。

1文字以上のstring型

password

0または1回

パスワードを指定します。

1文字以上のstring型

注※

相対パスで指定した場合，サービス定義XMLファイルが存在するディレクトリを起点としたパスに変換されます。

(3)　session-bean-definition

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

session-bean-definition

1回

SessionBeanアダプタを定義する要素です。

-

ear-file-path

1回

EARファイルのパスを絶対パスまたは相対パス※で指定します。

1文字以上のstring型

session-bean-info

1回

SessionBean情報を定義する要素です。

-

ejb-jar-file-name-ref

1回

EARファイルに格納されているEJB-JARファイル名を指定します。

ファイル名の大文字と小文字は区別されます。

1文字以上のstring型

remote-interface-name-ref

1回

デプロイメント記述子（ejb-jar.xml）に定義されたリモートインタフェース名を指定します。

1文字以上のstring型

address

0または1回

アドレスを指定します。

1文字以上のstring型

client-definition-file-path

1回

クライアント定義ファイルのパスを絶対パスまたは相対パス※で指定します。

ファイル名はc4webcl.propertiesで指定します。

ファイル名の大文字と小文字は区別されます。

1文字以上のstring型

user-definition-class

1回

ユーザ定義クラス（JARファイル）を定義する要素です。

-

jar-file-path

0回以上

JARファイルのパスを絶対パスまたは相対パス※で指定します。

重複したファイル名を指定した場合，あとから指定したファイル名が有効になります。

1文字以上のstring型

注※

相対パスで指定した場合，サービス定義XMLファイルが存在するディレクトリを起点としたパスに変換されます。

(4)　mdb-wsr-definition

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

mdb-wsr-definition

1回

MDB（WS-R）アダプタを定義する要素です。

-

address

0または1回

アドレスを指定します。

1文字以上のstring型

input-body

1回

要求電文を定義する要素です。

-

format

1回

要求電文に電文フォーマットを指定する場合に指定します。

-

file-path

0または1回

電文フォーマットのファイルパスを絶対パスまたは相対パスで指定します。

1文字以上のstring型

mdb-control-info

1回

MDB制御情報を定義する要素です。

-

jms-message-type

0または1回

次に示すどれかのJMSメッセージの種別を指定します。

テキスト（Text）

バイト（Byte）

オブジェクト（Object）

デフォルト値は「Text」です。

Text

Byte

Object

invoke-setting

1回

利用するサービス部品の呼び出し方法を定義する要素です。

-

remote-invoke

1回

呼び出し方法にリモート呼出しを指定する場合に指定します。

remote-invoke要素とlocal-invoke要素はどちらか一方しか指定できません。

-

max-message

0または1回

最大メッセージ数を指定します。

0〜65535の整数

destination-url

0または1回

宛先URLを指定します。

1文字以上のstring型

basic-authentication

0または1回

ベーシック認証を定義する要素です。

-

user-name

0または1回

ユーザ名を指定します。

1文字以上のstring型

password

0または1回

パスワードを指定します。

1文字以上のstring型

RD-area

0または1回

転送キュー作成先RDエリアを指定します。

1文字以上のstring型

sequence-guarantee

0または1回

順序保証するかどうかを指定します。

順序保証する（true）

順序保証しない（false）

デフォルト値は「false」です。

true

false

local-invoke

1回

呼び出し方法にローカル呼出しを指定する場合に指定します。

この要素には何も値を指定しません。

local-invoke要素とremote-invoke要素はどちらか一方しか指定できません。

-

注※

相対パスで指定した場合，サービス定義XMLファイルが存在するディレクトリを起点としたパスに変換されます。

(5)　mdb-dbqueue-definition

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

mdb-dbqueue-definition

1回

MDB（DBキュー）アダプタを定義する要素です。

-

address

0または1回

アドレスを指定します。

1文字以上のstring型

input-body

1回

要求電文を定義する要素です。

-

format

1回

要求電文に電文フォーマットを指定する場合に指定します。

-

file-path

0または1回

電文フォーマットのファイルパスを絶対パスまたは相対パス※で指定します。

1文字以上のstring型

注※

相対パスで指定した場合，サービス定義XMLファイルが存在するディレクトリを起点としたパスに変換されます。

(6)　custom-definition

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

custom-definition

1回

汎用カスタムアダプタを定義する要素です。

-

operations

1回

オペレーションの一覧を定義する要素です。

-

utility-class

1回

ユーティリティクラス（JARファイル）を定義する要素です。

-

custom-definition-files

1回

独自定義ファイルの一覧を定義する要素です。

-

(7)　protocol-definition

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

protocol-definition

1回

次に示すアダプタを定義する要素です。

DBアダプタ

TP1アダプタ

ファイルアダプタ

Object Accessアダプタ

Message Queueアダプタ

FTPアダプタ

ファイル操作アダプタ

メールアダプタ

HTTPアダプタ

コマンドアダプタ

SFTPアダプタ

-

operations

1回

オペレーションの一覧を定義する要素です。

-

utility-class

1回

ユーティリティクラス（JARファイル）を定義する要素です。

-

custom-definition-files

1回

独自定義ファイルの一覧を定義する要素です。

-

(8)　operations

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

operations

1回

オペレーションの一覧を定義する要素です。

-

operation

0回以上

オペレーションを定義する要素です。

-

name

1回

オペレーション名を指定します。

NCName型かつこの要素間で一意な値

communication-type

0または1回

次に示すどちらかの通信モデルを指定します。

同期（SYNC）

非同期（ASYNC）

デフォルト値は「SYNC」です。

SYNC

ASYNC

input-body

1回

要求電文を定義する要素です。

-

any

1回

要求電文にany型を使う場合に指定します。

この要素には何も値を指定しません。

any要素とformat要素はどちらか一方しか指定できません。

-

format

1回

要求電文に電文フォーマットを指定する場合に指定します。

format要素とany要素はどちらか一方しか指定できません。

-

file-path

0または1回

電文フォーマットのファイルパスを絶対パスまたは相対パス※で指定します。

1文字以上のstring型

output-body

0または1回

応答電文を定義する要素です。

この要素は，communication-type要素の値が「SYNC」の場合に指定します。communication-type要素の値が「ASYNC」のとき，この要素の指定は無視されます。

-

any

1回

応答電文にany型を使う場合に指定します。

この要素には何も値を指定しません。

any要素とformat要素はどちらか一方しか指定できません。

-

format

1回

応答電文に電文フォーマットを指定する場合に指定します。

format要素とany要素はどちらか一方しか指定できません。

-

file-path

0または1回

電文フォーマットのファイルパスを絶対パスまたは相対パス※で指定します。

1文字以上のstring型

fault-messages

0または1回

フォルト電文の一覧を定義する要素です。

この要素は，communication-type要素の値が「SYNC」の場合に指定します。communication-type要素の値が「ASYNC」のとき，この要素の指定は無視されます。

-

fault-message

0回以上

フォルト電文を定義する要素です。

-

name

1回

フォルト名を指定します。

1文字以上のstring型かつfault-message要素間で一意な値

format-file-path

0または1回

電文フォーマットのファイルパスを絶対パスまたは相対パス※で指定します。

1文字以上のstring型

注※

相対パスで指定した場合，サービス定義XMLファイルが存在するディレクトリを起点としたパスに変換されます。

(9)　utility-class

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

utility-class

1回

ユーティリティクラス（JARファイル）を定義する要素です。

-

jar-file-path

0回以上

JARファイルのパスを絶対パスまたは相対パス※で指定します。

この要素の値には，ユーザが作成したJARファイルパスだけを指定します。サービスプラットフォームが提供するJARファイルのパスの指定は不要です。

重複したファイル名を指定した場合，あとから指定したファイル名が有効になります。

1文字以上のstring型

注※

相対パスで指定した場合，サービス定義XMLファイルが存在するディレクトリを起点としたパスに変換されます。

(10)　custom-definition-files

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

custom-definition-files

1回

独自定義ファイルの一覧を定義する要素です。

-

file-path

0回以上

独自定義ファイルのパスを絶対パスまたは相対パス※で指定します。

重複したファイル名を指定した場合，あとから指定したファイル名が有効になります。

1文字以上のstring型

注※

相対パスで指定した場合，サービス定義XMLファイルが存在するディレクトリを起点としたパスに変換されます。

6.3.7　ユーザ定義受付（呼出先選択）を指定する要素

ユーザ定義受付（呼出先選択）を指定する要素を次に示します。

(1)　selectable-reception

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

selectable-reception

1回

ユーザ定義受付（呼出先選択）を定義する要素です。

-

name

1回

ユーザ定義受付（呼出先選択）の名称を指定します。

NCName型

reception-id

1回

受付IDを指定します。

1〜8文字の半角英数字，およびアンダーバー（_）

protocol-type

1回

受付種別としてHTTP受付（HTTP）を指定します。

HTTP

protocol-definition

1回

HTTP受付を定義する要素です。

-

6.3.8　ビジネスプロセスの描画情報を指定する要素

ビジネスプロセスの描画情報を指定する要素を次に示します。

(1)　draw-info

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

draw-info

1回

ビジネスプロセスの描画情報のルート要素です。

-

icon-size-type

0または1回

ビジネスプロセスエディタ上のアイコン描画方法を指定します。

この要素を省略した場合，fixed_middle_1lineが設定されます。

可変幅（expandable）

固定幅（小）−ラベル1行（fixed_small_1line）

固定幅（小）−ラベル2行（fixed_small_2lines）

固定幅（小）−ラベル3行（fixed_small_3lines）

固定幅（中）−ラベル1行（fixed_middle_1line）

固定幅（中）−ラベル2行（fixed_middle_2lines）

固定幅（中）−ラベル3行（fixed_middle_3lines）

固定幅（大）−ラベル1行（fixed_large_1line）

固定幅（大）−ラベル2行（fixed_large_2lines）

固定幅（大）−ラベル3行（fixed_large_3lines）

expandable

fixed_small_1line

fixed_small_2lines

fixed_small_3lines

fixed_middle_1line

fixed_middle_2lines

fixed_middle_3lines

fixed_large_1line

fixed_large_2lines

fixed_large_3lines

global

0または1回

グローバルスコープ内の描画情報を定義する要素です。

-

comment

0回以上

グローバルスコープ内にあるコメントを定義する要素です。

-

activity

0回以上

グローバルスコープ内にあるアクティビティの座標を定義する要素です。

-

connection

0回以上

グローバルスコープ内にあるコネクションの折れ曲がり点座標を定義する要素です。

-

scope

0回以上

スコープアクティビティ内の描画情報を定義する要素です。

-

@name-ref

1回

スコープアクティビティの名称です。

NCName型かつscope要素，while要素の間で一意な値

comment

0回以上

スコープアクティビティ内にあるコメントを定義する要素です。

-

activity

0回以上

スコープアクティビティ内にあるアクティビティの座標を定義する要素です。

-

connection

0回以上

スコープアクティビティ内にあるコネクションの折れ曲がり点座標を定義する要素です。

-

while

0回以上

繰り返しアクティビティ内にある描画情報を定義する要素です。

-

@name-ref

1回

繰り返しアクティビティの名称です。

NCName型かつscope要素，while要素の間で一意な値

comment

0回以上

繰り返しアクティビティ内にあるコメントを定義する要素です。

-

activity

0回以上

繰り返しアクティビティ内にあるアクティビティの座標を定義する要素です。

-

connection

0回以上

繰り返しアクティビティ内にあるコネクションの折れ曲がり点座標を定義する要素です。

-

(2)　comment

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

comment

0回以上

コメントを定義する要素です。

-

text※1

1回

コメントの本文です。

string型（改行文字指定可能）

background

0または1回

コメントの背景色です。

この要素を省略した場合，コメントの背景色はyellowになります。

黄色（yellow）

赤（red）

青（blue）

緑（green）

灰色（gray）

カスタム背景色1（custom1）※2

カスタム背景色2（custom2）※2

カスタム背景色3（custom3）※2

yellow

red

blue

green

gray

custom1

custom2

custom3

is-minimized

0または1回

コメントの最小化状態です。

この要素を省略した場合，falseとなり最小化されません。

true

false

size

0または1回

コメントのサイズを定義する要素です。

この要素を省略した場合，コメントのサイズは次の値になります。

width=150

height=100

-

@height

1回

コメント表示の高さです。単位はピクセルです。

16以上の整数

@width

1回

コメント表示の幅です。単位はピクセルです。

16以上の整数

point

0または1回

コメントの座標を定義する要素です。

この要素を省略した場合，自動的に座標を決定します。

-

@x

1回

コメントのx座標です。エディタの左上端を原点とする座標系の値です。単位はピクセルです。

0以上の整数

@y

1回

コメントのy座標です。エディタの左上端を原点とする座標系の値です。単位はピクセルです。

0以上の整数

注※1

要素値に含まれる改行（LF）は，インポート時に改行（CR+LF）に変換されます。

注※2

Eclipseで設定した色を使用します。初期値は紺色です。

(3)　activity

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

activity

0回以上

アクティビティの座標を定義する要素です。

-

@name-ref

1回

アクティビティ名です。

NCName型かつ兄弟activity要素間で一意の値

point

1回

座標を定義する要素です。

-

@x

1回

アクティビティのx座標です。エディタの左上端を原点とする座標系の値です。単位はピクセルです。

0以上の整数

@y

1回

アクティビティのy座標です。エディタの左上端を原点とする座標系の値です。単位はピクセルです。

0以上の整数

(4)　connection

要素名

出現パターン

内容

指定可能値

connection

0回以上

コネクションの折れ曲がり点座標を定義する要素です。

-

@source-activity-name-ref

1回

コネクションの遷移元アクティビティ名です。

NCName型

@target-activity-name-ref

1回

コネクションの遷移先アクティビティ名です。

NCName型

bendpoint

1回以上

折れ曲がり点座標を定義する要素です。

遷移元から近い順に定義します。

-

@x

1回

折れ曲がり点のx座標です。エディタの左上端を原点とする座標系の値です。単位はピクセルです。

0以上の整数

@y

1回

折れ曲がり点のy座標です。エディタの左上端を原点とする座標系の値です。単位はピクセルです。

0以上の整数

6.4　サービス定義のインポート

サービス定義のインポートについて説明します。

6.4.1　サービス定義XMLファイルのインポート手順

サービス定義XMLファイルをHCSCTEプロジェクトにインポートします。インポートするサービス定義XMLファイルは，サービス定義XMLファイルを格納したディレクトリを選択することで指定します。

選択するディレクトリ（サブディレクトリも含みます）に配置されているXMLファイルは，次のどちらかである必要があります。

サービス定義XMLファイル（ルート要素がservice-definitionであるXMLファイル）

サービス定義XMLファイルから参照されるXMLファイル

インポートの手順を次に示します。

ツリービューのサービス定義一覧を右クリックして［サービス定義のインポート］を選択します。

ディレクトリを選択する画面が表示されます。

インポート対象のサービス定義XMLファイルが格納されているディレクトリを選択します。

サービス定義のインポートウィザードが表示されます。

なお，インポート対象のサービス定義XMLファイルが規定のフォーマットに合致していない場合は，エラーメッセージが出力されます。

XMLファイルかどうかは拡張子で判断されます。

インポートするHCSCコンポーネントのチェックボックスをチェックします。

「フィルタ入力」にキーワードを入力すると，表示されるサービスをフィルタリングできます。

また，表示されたサービスのチェックボックスをすべてチェックするには［表示中をすべて選択］ボタンをクリックします。逆に，すべてのチェックを解除するには［表示中をすべて解除］ボタンをクリックします。

［終了］ボタンをクリックします。

HCSCコンポーネントのインポートが，サービス定義XMLファイル単位で実行されます。

インポートが正常終了した場合は，処理完了を伝えるダイアログが表示されます。

異常終了を示すダイアログが表示された場合は，コンソールビューを確認してください。コンソールビューにエラーメッセージが表示されているHCSCコンポーネントについては，インポートは実行されていません。コンソールビューのメッセージの内容に従いエラー原因を取り除いてから，再度インポートを実行してください。

インポート処理が正常に完了したHCSCコンポーネントについては，メッセージは何も表示されません。

参考

マッピング定義ファイルについて

サービス定義XMLファイルに利用できるマッピング定義ファイルは，次に示す2つの形式があります。

・マッピング定義ファイル（.mdo）

・表形式XMLファイル（.xml）

それぞれの使用ケースやメリットについては，「6.4.3　データ変換アクティビティに指定するマッピング定義の形式」を参照してください。

マッピング定義ファイル（.mdo）を利用する場合のインポート手順，およびマッピング定義ファイルの作成方法については，「6.4.4　マッピング定義ファイルを利用する際の注意事項」を参照してください。

ビジネスプロセスの描画情報ファイルについて

キャンバス上でのアクティビティの配置やコメントに関わる設定をインポートできます。詳細については「6.4.2　ビジネスプロセスの描画情報の指定」を参照してください。

6.4.2　ビジネスプロセスの描画情報の指定

キャンバス上でのアクティビティの配置やコメントに関わる設定は，ビジネスプロセスの描画情報ファイルに定義できます。ビジネスプロセスの描画情報ファイルで定義できる項目を次に示します。

アクティビティのアイコンサイズ

コメント

アクティビティの座標

コネクションの折れ曲がり点座標

ビジネスプロセスの描画情報ファイルの指定，およびビジネスプロセスの描画情報ファイル内の座標指定は任意です。座標が指定されていない場合，アクティビティやコメントは自動的に整列されます。

ビジネスプロセスの描画情報ファイルで定義する要素については，「6.3.8　ビジネスプロセスの描画情報を指定する要素」を参照してください。

6.4.3　データ変換アクティビティに指定するマッピング定義の形式

サービス定義XMLファイルをインポートする際に，データ変換アクティビティに指定できるマッピング定義の形式には次の2つがあります。

マッピング定義ファイル（.mdo）

表形式XMLファイル（.xml）

次の表に示す利用ケースとメリットに応じて，使用する形式を選択してください。

表6‒4　マッピング定義の形式ごとの利用ケースとメリット

形式

利用ケース

メリット

マッピング定義ファイル（.mdo）※1

サービス定義のエクスポートで出力したファイルを利用する場合

インポートの実行速度が速くなります。

表形式XMLファイル（.xml）

マッピング定義関連の情報を表形式XMLファイルで保存して，差分を管理する場合

テキストベースのため，差分を管理しやすくなります。

Eclipseのメニューで，［HCSCTE マッピング定義］−［マッピング定義ファイル］※2からマッピング定義ファイルを利用する場合

データ変換定義画面のマッピングビューア上から［マッピング定義のエクスポート］※3を実行することで，表形式XMLファイルが容易に作成できます。

この方法では，ビジネスプロセスを作成しないでマッピング定義を作成できます。

注※1

マッピング定義ファイル（.mdo）はビジネスプロセス定義画面で作成します。詳細については，「6.4.4　マッピング定義ファイルを利用する際の注意事項」を参照してください。

注※2

［HCSCTE マッピング定義］−［マッピング定義ファイル］の詳細については，「7.3.1　データ変換の定義手順」を参照してください。

注※3

マッピング定義のエクスポートの手順については，「7.14.1　マッピング定義のエクスポート」を参照してください。

6.4.4　マッピング定義ファイルを利用する際の注意事項

マッピング定義ファイルを利用する際の注意事項について次に示します。

サービス定義XMLファイルのマッピング定義ファイルには，ビジネスプロセス定義画面のデータ変換アクティビティから作成したマッピング定義ファイルのパスしか指定できません。このため，マッピング定義ファイルを利用する場合は，サービス定義XMLファイルにマッピング定義ファイルのパスを指定しない状態でいったんインポートすることを推奨します。

マッピング定義ファイルを利用する場合のサービス定義XMLファイルのインポート，およびマッピング定義ファイルの作成の手順を次に示します。

(1)　マッピング定義ファイルのパスを指定していないサービス定義XMLファイルのインポート

マッピング定義ファイルのパスはサービス定義XMLファイルの<datatrans-activity>−<mapping-definition-file-path>要素で指定します。

まずは，<mapping-definition-file-path>要素を除いたサービス定義XMLファイルを作成してインポートします。

<datatrans-activity>−<mapping-definition-file-path>要素の詳細については「6.3.4(13)　datatrans-activity」を参照してください。

(2)　マッピング定義ファイルの作成

ビジネスプロセス定義画面でマッピング定義ファイルを作成します。手順を次に示します。

ツリービューのサービス定義一覧で，(1)でインポートしたビジネスプロセスを選択しダブルクリックします。

ビジネスプロセス定義画面が表示されます。

次のどちらかの方法でデータ変換定義画面を開きます。

データ変換アクティビティをダブルクリックする。

データ変換アクティビティを右クリックして［マッピング定義起動］を選択する。

データ変換を定義します。

データ変換の詳細については，「7.3　データ変換定義」を参照してください。

データ変換定義画面の変換元スキーマツリービューア，マッピングビューア，または変換先スキーマツリービューアの適当な場所で右クリックして，［マッピング定義保存］を選択し，任意の場所にマッピング定義ファイルを保存します。

(3)　マッピング定義ファイルのパスの指定

(1)で作成したサービス定義XMLファイルに<mapping-definition-file-path>要素を追加して，(2)で作成したマッピング定義ファイルのパスを指定します。

(4)　サービス定義XMLファイルの再インポート

(3)で作成したサービス定義XMLファイルを再度インポートします。

6.5　サービス定義のエクスポート

サービス定義のエクスポートについて説明します。

6.5.1　サービス定義XMLファイルのエクスポート手順

エクスポートの手順を次に示します。エクスポート先のディレクトリは，事前にユーザが用意する必要があります。ディレクトリ名は任意です。

エクスポート先のディレクトリの詳細については，「6.5.4　サービス定義がエクスポートされる出力ディレクトリの構成」を参照してください。

ツリービューのサービス定義一覧を右クリックして［サービス定義のエクスポート］を選択します。

サービス定義のエクスポートウィザード（サービス選択ページ）が表示されます。

エクスポートするHCSCコンポーネントのチェックボックスをチェックし，エクスポート先のディレクトリを入力または選択します。

「フィルタ入力」にキーワードを入力すると，表示されるサービスをフィルタリングできます。

また，表示されたサービスのチェックボックスをすべてチェックするには［表示中をすべて選択］ボタンをクリックします。逆に，すべてのチェックを解除するには［表示中をすべて解除］ボタンをクリックします。

表示されたサービスの中から公開済みのサービスだけ選択したい場合は［表示中の公開サービスのみ選択］ボタンをクリックしてください。

次のどちらかの操作をします。

動作オプションを変更しないでエクスポートする場合

［終了］ボタンをクリックします。

選択したすべてのHCSCコンポーネントのエクスポートが開始されます。動作オプションはデフォルト値，または前回選択した値が適用されます。

動作オプションを変更したい場合

［次へ］ボタンをクリックします。サービス定義のエクスポートウィザード（オプションページ）が表示されます。次の手順に進んでください。

必要に応じて動作オプションを変更します。

動作オプションの項目と，変更できる内容を次に示します。なお，オプションは前回選択した値が保存されています。

それぞれのオプションの動作や，どの場合にどのオプションを利用するかについては，「6.5.2　マッピング定義のエクスポート形式」および「6.5.3　ビジネスプロセスの描画情報ファイルの出力有無」を参照してください。

マッピング定義のエクスポート形式

データ変換ファイルの出力形式を選択します。

・マッピング定義ファイル

マッピング定義ファイル（.mdo）だけを出力します。

・表形式XMLファイル

表形式XMLファイル（.xml）だけを出力します。

・マッピング定義ファイルと表形式XMLファイル

マッピング定義ファイル（.mdo）と表形式XMLファイル（.xml）の両方を出力します。

ビジネスプロセスの描画情報ファイル

ビジネスプロセスの描画情報ファイルをエクスポートするかどうか選択します。

・エクスポートする

・エクスポートしない

［終了］ボタンをクリックします。

選択したすべてのHCSCコンポーネントのエクスポートが実行されます。

エクスポートが正常終了した場合は，処理完了を伝えるダイアログが表示されます。

異常終了を示すダイアログが表示された場合は，コンソールビューを確認してください。コンソールビューにエラーメッセージが表示されているHCSCコンポーネントについては，エクスポートは実行されていません。コンソールビューのメッセージの内容に従いエラー原因を取り除いてから，再度エクスポートを実行してください。

エクスポート処理が正常に完了したHCSCコンポーネントについては，メッセージは何も表示されません。

6.5.2　マッピング定義のエクスポート形式

マッピング定義のエクスポート形式を，サービス定義のエクスポートウィザード（オプションページ）で選択できます。

マッピング定義のエクスポート形式のオプションは，次の3つの利用ケースの有無によって選択することを推奨します。

エクスポート結果を基に修正して，再度インポートすることがある

インポートの前に，表形式XMLファイルでマッピング定義を変更することがある

一般的な差分確認ツールで，エクスポートの結果同士を比較することがある

オプション決定の推奨フローを次に示します。なお，このフローに従わなくても構いません。

それぞれの形式を選択した場合の動作と利用ケースについて，次の表に示します。

表6‒5　マッピング定義のオプション項目ごとの動作と利用ケース（データ変換ファイルの出力形式）

オプションの項目名

動作

利用ケース

マッピング定義ファイル

マッピング定義ファイル（.mdo）を出力します。

サービス定義XMLファイルに対応するmapping-definition-file-path要素を生成します。

マッピング定義エディタだけでマッピング定義を修正する場合

マッピング定義の変更差分の確認が不要な場合

表形式XMLファイル

表形式XMLファイル（.xml）を出力します。

サービス定義XMLファイルに対応するtabular-xml-import要素を生成します。

表形式XMLファイルを使用してマッピング定義を修正し，再度インポートする場合

マッピング定義ファイルと表形式XMLファイル

マッピング定義ファイル（.mdo）と，表形式XMLファイル（.xml）を両方出力します。

サービス定義XMLファイルに対応するmapping-definition-file-path要素を生成します。

マッピング定義エディタだけでマッピング定義を修正する場合

一般的な差分確認ツールでマッピング定義の変更を確認したい場合

6.5.3　ビジネスプロセスの描画情報ファイルの出力有無

ビジネスプロセスの描画情報ファイルを出力するかどうかを，サービス定義のエクスポートウィザード（オプションページ）で選択できます。

次の表に示す動作と利用ケースに応じて，ビジネスプロセスの描画情報ファイルの出力有無を選択してください。

表6‒6　マッピング定義のオプション項目ごとの動作と利用ケース（描画情報）

オプションの項目名

動作

利用ケース

エクスポートする

ビジネスプロセスの描画情報ファイルを出力します

サービス定義XMLファイルにdraw-info-file-path要素を生成します

コメントをエクスポートする場合

コメントを保持したまま，再度インポートする場合

エディタで変更した座標を保持したまま，再度インポートする場合

エクスポートしない

ビジネスプロセスの描画情報ファイルを出力しません。

ビジネスプロセスの描画情報をインポートに再利用しない場合

アクティビティの座標やコメントを無視する場合

6.5.4　サービス定義がエクスポートされる出力ディレクトリの構成

サービス定義のエクスポート実行時に，エクスポートされるディレクトリの構成を次に示します。

参考

エクスポート先ディレクトリ内のサブディレクトリの存在状況に応じて，サブディレクトリが作成されることがあります。その場合，この項で示すディレクトリ構造に沿ったサブディレクトリが作成されます。ただし，作成されるサブディレクトリが空になる場合は，サブディレクトリは作成されません。

表6‒7　サービス定義がエクスポートされるディレクトリの構成

ディレクトリ・ファイル

種別

説明

<ユーザが指定した出力ディレクトリ>

ディレクトリ

サービス定義のエクスポート結果を格納するディレクトリです。

事前にユーザが準備する必要があります。

BP

ディレクトリ

すべてのビジネスプロセスのエクスポート結果を格納するディレクトリです。

サブディレクトリ以下の構成は「(1)　ディレクトリ「BP」の構成」を参照してください。

Adapter

ディレクトリ

エクスポートした全サービスアダプタのエクスポート結果を格納するディレクトリです。

サブディレクトリ以下の構成は「(2)　ディレクトリ「Adapter」の構成」を参照してください。

Reception

ディレクトリ

エクスポートした全ユーザ定義受付（呼出先選択）のエクスポート結果を格納するディレクトリです。

サブディレクトリ以下の構成は「(3)　ディレクトリ「Reception」の構成」を参照してください。

(1)　ディレクトリ「BP」の構成

BPディレクトリ以下の構成を次に示します。

表6‒8　BPディレクトリ以下の構成

ディレクトリ・ファイル

種別

説明

<ビジネスプロセス名>

ディレクトリ

ビジネスプロセスごとのエクスポート結果を格納するディレクトリです。

<ビジネスプロセス名> .xml

ファイル

サービス定義XMLファイルとして出力されるXMLファイルです。

＜ビジネスプロセス名＞_draw_info.xml

ファイル

ビジネスプロセスの描画情報ファイルです。

Variable

ディレクトリ

ビジネスプロセス内で定義した変数の外部参照ファイルを格納するディレクトリです。

@Global

ディレクトリ

グローバルスコープ内で定義した変数のディレクトリ群を格納するディレクトリです。

<変数名>

ディレクトリ

変数の外部参照ファイルを格納するディレクトリです。

<電文フォーマットファイル名>.xsdまたは.fdx※

ファイル

変数の電文フォーマットとして出力されるXSDまたはFDXファイルです。

<スコープ名>

ディレクトリ

各スコープアクティビティ内で定義した変数のディレクトリ群を格納するディレクトリです。

<変数名>

ディレクトリ

変数の外部参照ファイルを格納するディレクトリです。

<電文フォーマットファイル名>.xsdまたは.fdx※

ファイル

変数の電文フォーマットとして出力されるXSDまたはFDXファイルです。

Activity

ディレクトリ

外部参照ファイルを持つアクティビティ種別の外部参照ファイルを格納するディレクトリです。

Datatrans

ディレクトリ

データ変換アクティビティのディレクトリ群を格納するディレクトリです。

<アクティビティ名>.mdo

ファイル

マッピング定義ファイルとして出力されるmdoファイルです。

<アクティビティ名>.xml

ファイル

表形式XMLファイルです。

Assign

ディレクトリ

代入アクティビティのディレクトリ群を格納するディレクトリです。

<アクティビティ名>

ディレクトリ

代入アクティビティのデータ群を格納するディレクトリです。

<コピー先変数名>

ディレクトリ

データファイルを格納するディレクトリです。

＜ファイル名＞

ファイル

固定値（非テキスト）のデータファイル名です。

＜部分名＞@<コピー先変数名>

ディレクトリ

データファイルを格納するディレクトリです。

＜ファイル名＞

ファイル

固定値（非テキスト）のデータファイル名です。

Reception

ディレクトリ

ビジネスプロセス内の全ユーザ定義受付のディレクトリ群を格納するディレクトリです。

<ユーザ定義受付名>

ディレクトリ

ユーザ定義受付内の外部参照ファイルを格納するディレクトリです。

受付種別によってサブディレクトリの構造が変わります。それぞれの参照先を次に示します。

「(a)　受付種別が「SOAP受付」の場合」

「(b)　受付種別が「カスタム受付」の場合」

「(c)　受付種別が「SOAP受付，またはカスタム受付以外の受付」の場合」

注※

ファイル名は，電文フォーマットを取り込んだ際にユーザが設定したファイル名となります。電文フォーマットファイル内で外部ファイルを参照している場合，参照先ファイル名は参照元ファイル内で指定していたファイル名となります。

受付種別によって，サブディレクトリの構造が変わります。各種別でのディレクトリ構造を次に示します。

(a)　受付種別が「SOAP受付」の場合

SOAP受付以下の構成を次に示します。

表6‒9　SOAP受付以下の構成

ディレクトリ・ファイル

種別

説明

Operation

ディレクトリ

オペレーション一覧の外部参照ファイルを格納するディレクトリです。

<オペレーション名>

ディレクトリ

オペレーション内の外部参照ファイルを格納するディレクトリです。

InputHeader

ディレクトリ

要求電文ヘッダの電文フォーマットを格納するディレクトリです。

<ルート要素名>※1

ディレクトリ

要求電文フォーマットを格納するディレクトリです。

<電文フォーマットファイル名>.xsd※2

ファイル

要求電文フォーマットとして出力されるXSDファイルです。

OutputHeader

ディレクトリ

応答電文ヘッダの電文フォーマットを格納するディレクトリです。

<ルート要素名 >※1

ディレクトリ

応答電文フォーマットを格納するディレクトリです。

<電文フォーマットファイル名>.xsd※2

ファイル

応答電文フォーマットとして出力されるXSDファイルです。

CustomDefinitionFile

ディレクトリ

独自定義ファイルを格納するディレクトリです。

<独自定義ファイル名>

ファイル

独自定義ファイルとして出力されるファイルです。

注※1

次のどちらかの条件を満たすヘッダ電文が存在した場合，エクスポート時に2つ目以降のディレクトリ名に「_連番」が付与されます。この連番は，ディレクトリ名が重複しないように，生成した順に1から付けられる自然数の通番です。

・ルート要素名が「同名」のヘッダ電文

　「同名」の定義については「6.5.6(1)　エクスポート時の同名ファイルの定義と検証」を参照してください。

・ルート要素名が同じであり，名前空間が異なるヘッダ電文

　ルート要素名は，大文字は小文字が区別されます。

注※2

ファイル名は，電文フォーマットを取り込んだ際にユーザが設定したファイル名となります。電文フォーマットファイル内で外部ファイルを参照している場合，参照先ファイル名は参照元ファイル内で指定していたファイル名となります。

(b)　受付種別が「カスタム受付」の場合

カスタム受付以下の構成を次に示します。

表6‒10　カスタム受付以下の構成

ディレクトリ・ファイル

種別

説明

<Earファイル名>.ear

ファイル

カスタム受付作成時に指定するearファイルです。

Operation

ディレクトリ

オペレーション一覧の外部参照ファイルを格納するディレクトリです。

<オペレーション名>

ディレクトリ

オペレーション内の外部参照ファイルを格納するディレクトリです。

Input

ディレクトリ

要求電文フォーマットを格納するディレクトリです。

<電文フォーマットファイル名>.xsdまたは.fdx※

ファイル

要求電文フォーマットとして出力されるXSDまたはFDXファイルです。

Output

ディレクトリ

応答電文フォーマットを格納するディレクトリです。

<電文フォーマットファイル名>.xsdまたは.fdx※

ファイル

応答電文フォーマットとして出力されるXSDまたはFDXファイルです。

CustomDefinitionFile

ディレクトリ

独自定義ファイルを格納するディレクトリです。

<独自定義ファイル名>

ファイル

独自定義ファイルとして出力されるファイルです。

注※

ファイル名は，電文フォーマットを取り込んだ際にユーザが設定したファイル名となります。電文フォーマットファイル内で外部ファイルを参照している場合，参照先ファイル名は参照元ファイル内で指定していたファイル名となります。

(c)　受付種別が「SOAP受付，またはカスタム受付以外の受付」の場合

SOAP受付，またはカスタム受付以外の受付以下の構成を次に示します。

表6‒11　SOAP受付，またはカスタム受付以外の受付以下の構成

ディレクトリ・ファイル

種別

説明

Operation

ディレクトリ

オペレーション一覧の外部参照ファイルを格納するディレクトリです。

<オペレーション名>

ディレクトリ

オペレーション内の外部参照ファイルを格納するディレクトリです。

Input

ディレクトリ

要求電文フォーマットを格納するディレクトリです。

<電文フォーマットファイル名>.xsdまたは.fdx※

ファイル

要求電文フォーマットとして出力されるXSDまたはFDXファイルです。

Output

ディレクトリ

応答電文フォーマットを格納するディレクトリです。

<電文フォーマットファイル名>.xsdまたは.fdx※

ファイル

応答電文フォーマットとして出力されるXSDまたはFDXファイルです。

CustomDefinitionFile

ディレクトリ

独自定義ファイルを格納するディレクトリです。

<独自定義ファイル名>

ファイル

独自定義ファイルとして出力されるファイルです。

注※

ファイル名は，電文フォーマットを取り込んだ際にユーザが設定したファイル名となります。電文フォーマットファイル内で外部ファイルを参照している場合，参照先ファイル名は参照元ファイル内で指定していたファイル名となります。

(2)　ディレクトリ「Adapter」の構成

アダプタ種別によってサブディレクトリの構造が変わります。各種別でのAdapterディレクトリ以下の構造を示します。

(a)　アダプタ種別が「SOAPアダプタ」の場合

SOAPアダプタ以下の構成を次に示します。

表6‒12　SOAPアダプタ以下の構成

ディレクトリ・ファイル

種別

説明

<サービスアダプタ名>

ディレクトリ

サービスアダプタごとのエクスポート結果を格納するディレクトリです。

<サービスアダプタ名>.xml

ファイル

サービス定義XMLファイルとして出力されるXMLファイルです。

Operation

ディレクトリ

オペレーション一覧の外部参照ファイルを格納するディレクトリです。

<オペレーション名>

ディレクトリ

オペレーション内の外部参照ファイルを格納するディレクトリです。

InputHeader

ディレクトリ

要求電文ヘッダの電文フォーマットを格納するディレクトリです。

<ルート要素名>※1

ディレクトリ

要求電文フォーマットを格納するディレクトリです。

<電文フォーマットファイル名>.xsd※2

ファイル

要求電文フォーマットとして出力されるXSDファイルです。

OutputHeader

ディレクトリ

応答電文ヘッダの電文フォーマットを格納するディレクトリです。

<ルート要素名>※1

ディレクトリ

応答電文フォーマットを格納するディレクトリです。

<電文フォーマットファイル名>.xsd※2

ファイル

応答電文フォーマットとして出力されるXSDファイルです。

ClientDefinitionFile

ディレクトリ

クライアント定義ファイルを格納するディレクトリです。

<クライアント定義ファイル名>

ファイル

クライアント定義ファイルです。

注※1

次のどちらかの条件を満たすヘッダ電文が存在した場合，エクスポート時に2つ目以降のディレクトリ名に「_連番」が付与されます。この連番は，ディレクトリ名が重複しないように，生成した順に1から付けられる自然数の通番です。

・ルート要素名が「同名」のヘッダ電文

　「同名」の定義については「6.5.6(1)　エクスポート時の同名ファイルの定義と検証」を参照してください。

・ルート要素名が同じであり，名前空間が異なるヘッダ電文

　ルート要素名は，大文字は小文字が区別されます。

注※2

ファイル名は，電文フォーマットを取り込んだ際にユーザが設定したファイル名となります。電文フォーマットファイル内で外部ファイルを参照している場合，参照先ファイル名は参照元ファイル内で指定していたファイル名となります。

(b)　アダプタ種別が「SessionBeanアダプタ」の場合

SessionBeanアダプタ以下の構成を次に示します。

表6‒13　SessionBeanアダプタ以下の構成

ディレクトリ・ファイル

種別

説明

<サービスアダプタ名>

ディレクトリ

サービスアダプタごとのエクスポート結果を格納するディレクトリです。

<サービスアダプタ名>.xml

ファイル

サービス定義XMLファイルとして出力されるXMLファイルです。

ClientDefinitionFile

ディレクトリ

クライアント定義ファイルを格納するディレクトリです。

c4webcl.properties

ファイル

クライアント定義ファイルです。

UserDefinitionClass

ディレクトリ

ユーザ定義クラスを格納するディレクトリです。

<ユーザ定義クラスのJARファイル名>.jar

ファイル

ユーザ定義クラスとして出力されるJARファイルです。

(c)　アダプタ種別が「MDB（WS-R）またはMDB（DBキュー）アダプタ」の場合

MDB（WS-R）またはMDB（DBキュー）アダプタ以下の構成を次に示します。

表6‒14　MDB（WS-R）またはMDB（DBキュー）アダプタ以下の構成

ディレクトリ・ファイル

種別

説明

<サービスアダプタ名>

ディレクトリ

サービスアダプタごとのエクスポート結果を格納するディレクトリです。

<サービスアダプタ名>.xml

ファイル

サービス定義XMLファイルとして出力されるXMLファイルです。

Input

ディレクトリ

要求電文フォーマットを格納するディレクトリです。

<電文フォーマットファイル名>.xsdまたは.fdx※

ファイル

要求電文フォーマットとして出力されるXSDまたはFDXファイルです。

注※

ファイル名は，電文フォーマットを取り込んだ際にユーザが設定したファイル名となります。電文フォーマットファイル内で外部ファイルを参照している場合，参照先ファイル名は参照元ファイル内で指定していたファイル名となります。

(d)　アダプタ種別が「汎用カスタムアダプタ」，またはその他のアダプタの場合

ここで説明しているその他のアダプタとは，次のアダプタのことです。

DBアダプタ

TP1アダプタ

ファイルアダプタ

Object Accessアダプタ

Message Queueアダプタ

FTPアダプタ

ファイル操作アダプタ

メールアダプタ

HTTPアダプタ

コマンドアダプタ

SFTPアダプタ

汎用カスタムアダプタ，またはその他のアダプタ以下の構成を次に示します。

表6‒15　汎用カスタムアダプタ，またはその他のアダプタ以下の構成

ディレクトリ・ファイル

種別

説明

<サービスアダプタ名>

ディレクトリ

サービスアダプタごとのエクスポート結果を格納するディレクトリです。

<サービスアダプタ名>.xml

ファイル

サービス定義XMLファイルとして出力されるXMLファイルです。

Operation

ディレクトリ

オペレーション一覧の外部参照ファイルを格納するディレクトリです。

<オペレーション名>

ディレクトリ

オペレーション内の外部参照ファイルを格納するディレクトリです。

Input

ディレクトリ

要求電文フォーマットを格納するディレクトリです。

<電文フォーマットファイル名>.xsdまたは.fdx※

ファイル

要求電文フォーマットとして出力されるXSDまたはFDXファイルです。

Output

ディレクトリ

応答電文フォーマットを格納するディレクトリです。

<電文フォーマットファイル名>.xsdまたは.fdx※

ファイル

応答電文フォーマットとして出力されるXSD/FDXファイルです。

Fault

ディレクトリ

フォルト電文フォーマットを格納するディレクトリです。

<フォルト名>

ディレクトリ

フォルト名に応じたフォルト電文フォーマットを格納するディレクトリです。

<電文フォーマットファイル名>.xsdまたは.fdx※

ファイル

フォルト電文フォーマットとして出力されるXSDまたはFDXファイルです。

UtilityClass

ディレクトリ

ユーティリティクラスを格納するディレクトリです。

<ユーティリティクラスのJARファイル名>.jar

ファイル

ユーティリティクラスとして出力されるJARファイルです。

CustomDefinitionFile

ディレクトリ

独自定義ファイルを格納するディレクトリです。

<独自定義ファイル名>

ファイル

独自定義ファイルとして出力されるファイルです。

注※

ファイル名は，電文フォーマットを取り込んだ際にユーザが設定したファイル名となります。電文フォーマットファイル内で外部ファイルを参照している場合，参照先ファイル名は参照元ファイル内で指定していたファイル名となります。

(3)　ディレクトリ「Reception」の構成

Receptionディレクトリ以下の構成を示します。

表6‒16　Receptionディレクトリ以下の構成

ディレクトリ・ファイル

種別

説明

<ユーザ定義受付名>

ディレクトリ

各ユーザ定義受付（呼出先選択）のエクスポート結果を格納するディレクトリです。

<ユーザ定義受付名>.xml

ファイル

サービス定義XMLファイルとして出力されるXMLファイルです。

Operation

ディレクトリ

オペレーション一覧の外部参照ファイルを格納するディレクトリです。

<オペレーション名>

ディレクトリ

オペレーション内の外部参照ファイルを格納するディレクトリです。

Input

ディレクトリ

要求電文フォーマットを格納するディレクトリです。

<電文フォーマットファイル名>.xsdまたは.fdx※

ファイル

要求電文フォーマットとして出力されるXSDまたはFDXファイルです。

Output

ディレクトリ

応答電文フォーマットを格納するディレクトリです。

<電文フォーマットファイル名>.xsdまたは.fdx※

ファイル

応答電文フォーマットとして出力されるXSDまたはFDXファイルです。

CustomDefinitionFile

ディレクトリ

独自定義ファイルを格納するディレクトリです。

<独自定義ファイル名>

ファイル

独自定義ファイルとして出力されるファイルです。

注※

ファイル名は，電文フォーマットを取り込んだ際にユーザが設定したファイル名となります。電文フォーマットファイル内で外部ファイルを参照している場合，参照先ファイル名は参照元ファイル内で指定していたファイル名となります。

6.5.5　エクスポート実行時に削除されるディレクトリ

エクスポートを実行する際に，指定したエクスポート先ディレクトリ内のサブディレクトリの存在状況に応じて，サブディレクトリが削除される場合があります。

サブディレクトリが削除されるケースを次に示します。

表中の「同名」の定義については「6.5.6(1)　エクスポート時の同名ファイルの定義と検証」を参照してください。

表6‒17　サブディレクトリの削除有無

ディレクトリ名

サブディレクトリが存在する場合の削除有無

<ユーザが指定した出力ディレクトリ>

-

BP

削除されません。

<ビジネスプロセス名>

同名のビジネスプロセスをエクスポートする場合は削除されます。

Adapter

削除されません。

<サービスアダプタ名>

同名のサービスアダプタをエクスポートする場合は削除されます。

Reception

削除されません。

<ユーザ定義受付名>

同名のユーザ定義受付（呼出先選択）をエクスポートする場合は削除されます。

上記以外のディレクトリ

削除されません。

（凡例）

-：該当しません。

6.5.6　注意事項（サービス定義のエクスポート）

サービス定義のエクスポートの注意事項を次に示します。

(1)　エクスポート時の同名ファイルの定義と検証

サービス定義XMLをエクスポートする際は，サービス名やアクティビティ名などを利用して，エクスポート先のディレクトリやファイル名を作成します。

各サービスの編集エディタやサービス定義XML上では，アルファベットの大文字と小文字を区別しますが，Windowsのファイルシステムでは，大文字と小文字を区別しません。

例えば，各サービスの編集エディタやサービス定義XML上では「ProcessA」と「processa」という2つのビジネスプロセスを作成できますが，Windowsのファイルシステムでは「ProcessA」と「processa」を同一階層に作成できません。

このため，サービス定義のエクスポートでは大文字と小文字を区別しないで，「ProcessA」と「processa」を同名として扱います。エクスポート時に，ディレクトリ名およびファイル名として利用する文字列に対して同名が存在しないかどうかを検証し，同名が存在する場合は検証でエラーとします。

検証範囲，および範囲内で検証する項目を次に示します。

表6‒18　同名の検証範囲および範囲内で検証する項目

検証範囲

検証項目

全ビジネスプロセス

ビジネスプロセス名

各ビジネスプロセス

ユーザ定義受付（呼出先固定）名

データ変換アクティビティ名※1

スコープアクティビティ名

代入アクティビティ名

各スコープ

変数名※2

各代入アクティビティ

コピー元が固定値（非テキスト）の場合，次の項目を検証します。

コピー先変数名

コピー先変数名と部分名の組

各ユーザ定義受付（呼出先固定）

オペレーション名

全サービスアダプタ

サービスアダプタ名

各サービスアダプタ

オペレーション名

各オペレーション

フォルト名

全ユーザ定義受付（呼出先選択）

ユーザ定義受付（呼出先選択）名

各ユーザ定義受付（呼出先選択）

オペレーション名

各変数／要求電文／応答電文／フォルト電文

電文フォーマットファイルのファイル名※3

注※1

マッピング定義が存在するデータ変換アクティビティが対象です。

注※2

XML型変数およびnon-XML型変数が対象です。

注※3

電文フォーマットファイル内で外部ファイルを参照している場合，参照ファイルの名前は電文フォーマットファイル名として扱います。また，各ファイルのファイルパスは考慮しないで，ファイル名だけを検証の対象とします。例えば，電文フォーマットファイルとして「¥C¥¥Sample1¥FormatA.xsd」を指定し，そのファイル内で「¥E¥Sample2¥formata.xsd」を参照している場合，電文フォーマットファイル名は「FormatA」と「formata」となるため，2つのファイルは同名としてエクスポート時に検証エラーとなります。

(2)　SOAP受付またはSOAPアダプタのWSDLファイル，およびSessionBeanアダプタのEARファイルのエクスポートについて

SOAP受付を含むビジネスプロセス，またはSOAPアダプタをエクスポートする場合，WSDLファイルは出力されません。同様に，SessionBeanアダプタをエクスポートする場合，EARファイルは出力されません。そのため，エクスポートで取得したサービス定義XMLファイルを使用して再度インポートする場合は，前回インポート時に指定したWSDLファイルのパスをwsdl-file-path要素に，earファイルのパスをear-file-path要素に指定してください。

(3)　ディレクトリ/ファイルのパスの長さに関する制限について

Windowsでは，パスが長いディレクトリやファイルを扱えないアプリケーションが存在します。そのため，エクスポート先ディレクトリとして指定するディレクトリのパスが長い場合，サービス定義のエクスポートで作成したディレクトリやファイルを開けないおそれがあります。

(4)　サービス定義XMLファイルで指定できる値の範囲かどうかの検証

HCSCコンポーネントの設定値が，サービス定義XMLファイルで指定できる値の範囲かどうかをエクスポート実行時に検証します。検証する項目および検証エラーとなる設定値を次に示します。

表6‒19　エクスポート時に検証エラーとなる設定値（ビジネスプロセス）

アクティビティ種別

項目

検証エラーとなる値

繰り返しアクティビティ

最大繰り返し回数

1から2,147,483,647までの整数以外の値

表6‒20　エクスポート時に検証エラーとなる設定値（サービスアダプタ）

アダプタ種別

項目

検証エラーとなる値

すべての種別

最大インスタンス数

0から65,535までの整数以外の値

MDB（WS-R）アダプタ

最大メッセージ数

0から65,535までの整数以外の値

ユーザ定義受付には，検証エラーとなる設定値がありません。

(5)　電文フォーマットファイルの参照ファイルのエクスポート

HCSCコンポーネント内で指定した電文フォーマットファイル内で外部ファイルを参照している場合，参照先のファイルもエクスポートされます。

(6)　エクスポート先のディレクトリ名およびファイル名のリネームについて

サービス定義のエクスポートでは，エクスポート先のディレクトリ名およびファイル名に，サービス名やアクティビティ名などを使用します。サービス名やアクティビティ名などが，Windowsのファイルシステムで使用できない文字列の場合，エクスポート先のディレクトリ名およびファイル名の一部がリネームされることがあります。

(7)　サブシーケンスの定義方法

サブシーケンスはsub-sequence要素，またはsub-sequence-ref要素のどちらかを利用して定義します。サービス定義のエクスポートによって作成するサービス定義XMLファイルでは，サブシーケンスはsub-sequence-ref要素を利用します。

シーケンスおよびサブシーケンスの考え方については，「6.3.1　サービス定義XMLファイルでのビジネスプロセス定義の考え方」を，sub-sequence要素については「6.3.4(7)　sub-sequence」を参照してください。

(8)　SOAP受付またはSOAPアダプタのヘッダ電文の定義方法

SOAP受付またはSOAPアダプタで定義された要求または応答ヘッダ電文は，WSDLファイルで定義されたヘッダ電文であっても，すべてinput-headers要素またはoutput-headers要素の子要素に出力されます。

7　データ変換の定義

この章では，データ変換に必要な電文フォーマット定義ファイルおよびデータ変換定義について説明します。

7.1　データ変換に必要なファイルおよび定義

データ変換に必要なファイルの作成および定義の手順を次に示します。

電文フォーマット定義ファイルを作成します。

詳細については，「7.2　電文フォーマット定義ファイルの作成」を参照してください。

データ変換を定義します。

詳細については，「7.3　データ変換定義」を参照してください。

7.2　電文フォーマット定義ファイルの作成

データ変換定義の基となる電文フォーマット定義ファイルを作成する方法，および設定する方法について説明します。また，電文フォーマット定義ファイルおよびバイナリ電文フォーマットに関する注意事項についても説明します。

7.2.1　電文フォーマット定義ファイルの作成

電文フォーマット定義ファイルには，変換元の電文フォーマット定義ファイルと変換先の電文フォーマット定義ファイルがあります。電文フォーマット定義ファイルの種類および作成方法については，「4.　電文フォーマットの作成」を参照してください。

データ変換の定義に利用する電文フォーマット定義ファイルは，「2.6.5　XMLスキーマの適用範囲」に示す条件に従って作成してください。

7.2.2　電文フォーマット定義ファイルの設定

作成した電文フォーマット定義ファイルは，サービスアダプタ定義画面またはビジネスプロセス定義画面で設定します。

サービスアダプタ定義画面での設定方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「3.3　サービスアダプタの内容の定義」を参照してください。ビジネスプロセス定義画面での設定方法については，「5.3　ビジネスプロセスの内容の定義」を参照してください。

7.2.3　電文フォーマット定義ファイル作成時の注意事項

画面に表示されない要素

annotation，appinfo，documentation，およびnotationは，変換元スキーマツリービューアおよび変換先スキーマツリービューアにツリー表示されません。

sequence要素またはchoice要素の画面表示

sequence要素またはchoice要素は，定義するXMLスキーマの内容によって，変換元スキーマツリービューアおよび変換先スキーマツリービューアに次のように表示されます。

#(sequence)

sequence要素またはchoice要素下の，出現回数が1回に固定されているsequence要素（コンポジタ）を示します。

#(choice)

sequence要素またはchoice要素下の，出現回数が1回に固定されているchoice要素（コンポジタ）を示します。

#anonymous

出現回数が1回に固定されていないsequence要素，choice要素，またはall要素（コンポジタ）を示します。

7.2.4　セパレータが設定されているバイナリ電文フォーマットに関する注意事項

セパレータが設定されているバイナリ電文フォーマットを利用する場合，次の点に注意が必要です。

出現回数に［データの終端まで］を定義した場合で，次の2つの条件を満たす場合，繰り返しによる空要素の生成は1つだけになります。

弟要素が存在しない。

中間区切り文字の直後に繰り返しの終了文字が出現する。

入力するバイナリデータにセパレータ文字と同じ値のバイトデータが含まれている場合（マルチバイト文字の構成バイトの一部分である場合も含む），バイナリデータの解析に失敗します。

エスケープ文字を付加しなくてもデータと認識される場合があるので注意してください。

例：開始文字と同じ文字列が，開始文字の直後に設定されている場合

セパレータが設定されているバイナリ電文フォーマット定義内では，ビット列型の単純内容要素とサイズノード指定された複合内容要素を使用できません。

次の文字コードを指定しないでください。

KEIS+EBCDIK

KEIS+EBCDIC

IBM_CODE+EBCDIC(LATIN)

IBM_CODE+EBCDIC(KANA)

セパレータの文字コードは，個別文字コードの設定に関係なく，フォーマット定義の文字コードとなります。

文字コードにJEF+EBCDIC，またはJEF+EBCDIKを指定する場合，各要素のデータは半角シフト状態で終わるようにしてください。全角シフト状態で終わる場合，セパレータの解析ができません。

7.2.5　任意形式（any形式）の電文フォーマットに関する注意事項

任意形式（any形式）を電文フォーマット定義ファイルに設定した場合に，設定の一部が無視されます。

無視される設定を次の表に示します。

表7‒1　任意形式（any形式）で無視される設定

対象となるコンポーネント

無視される設定

TP1/RPC受付

独自定義ファイル(cscurecptp1rpc.properties)

urecp-tp1rpc.dt-skip

独自定義ファイル(csc_owncodeconvert.properties)

すべての設定

TP1アダプタ

HCSCサーバランタイム定義ファイル(cscsvconfig.properties)

xmltelegram-maxcache-num

telegram-validation

xmltelegram-namespace-complement

telegram-undefined-character-code

独自定義ファイル(csccustomadapter.properties)

custom-adapter.dt-skip

独自定義ファイル(csc_owncodeconvert.properties)

すべての設定

HTTPアダプタ

汎用カスタムアダプタ

7.3　データ変換定義

データ変換定義画面で，変換元の電文フォーマット定義ファイルおよび変換先の電文フォーマット定義ファイルを設定して，データ変換を定義します。データ変換定義画面で作成できる定義を次に示します。

データ変換定義

サービスアダプタやビジネスプロセスの定義で，各種フォーマット間のデータ変換パターンを定義することをデータ変換定義といいます。データ変換は，N対1，または1対1で定義できます。

データ変換定義は，XMLスキーマファイルまたはバイナリフォーマット定義ファイルとデータ変換定義ファイルから構成されています。

マッピング定義

データ変換定義のデータ変換パターンの情報をマッピング定義といいます。

この情報をエクスポートしたものをマッピング定義ファイル（拡張子：.mdo）と呼びます。マッピング定義ファイルには，データ変換定義画面の編集結果が保存されます。

データ変換を定義する手順について説明します。

7.3.1　データ変換の定義手順

データ変換定義画面でデータ変換を定義する手順を次に示します。

(1)　新規にデータ変換を定義する場合

新規にデータ変換を定義する手順を次に示します。なお，データ変換定義画面を表示する方法によって，データ変換を定義する手順が異なります。また，データ変換を1対1で定義する場合と，N対1で定義する場合とで，表示される画面および手順が異なります。

(a)　サービスアダプタ定義画面，またはビジネスプロセス定義画面のデータ変換アクティビティから表示する方法

サービスアダプタ定義画面，またはビジネスプロセス定義画面のデータ変換アクティビティから，データ変換定義画面を表示します。

データ変換定義画面が表示されたあと，［ルート要素選択］ダイアログが表示されます。

データ変換定義画面の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.4　データ変換定義画面」を参照してください。［ルート要素選択］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.3　ルート要素選択ダイアログ」を参照してください。

すべてのスキーマ論理名のルート要素を選択します。

［OK］ボタンがクリックできる状態になります。

［OK］ボタンをクリックします。

変換元スキーマツリービューアおよび変換先スキーマツリービューアに，選択したルート要素のスキーマがツリー表示されます。

マッピングします。

マッピングについては，「7.4　マッピングする」を参照してください。

データ変換定義画面の変換元スキーマツリービューア，マッピングビューア，または変換先スキーマツリービューアの適当な場所で右クリックして，［検証］を選択します。

検証が実行されます。

注意事項

手順3.で［キャンセル］ボタンをクリックした場合，エラーメッセージが表示されます。エラーメッセージが表示されたダイアログで［OK］ボタンをクリックすると，再度［ルート要素選択］ダイアログが表示されます。

データ変換アクティビティのマッピング定義からデータ変換定義を出力したい場合は，上記の手順に加えて，次に示す手順を実行することで実現できます。

データ変換アクティビティのデータ変換定義画面からマッピング定義ファイルを保存します。

データ変換アクティビティのデータ変換定義画面を右クリックして表示されるメニューから「マッピング定義保存」を選択し，任意の場所（Eclipseのプロジェクト内）にマッピング定義ファイルを保存します。

保存したマッピング定義ファイルを開きます。

手順1.で保存したマッピング定義ファイルをEclipseのプロジェクト・エクスプローラーから開き，データ変換定義画面を表示します。

データ変換定義画面の適当な場所で右クリックして，［データ変換定義生成］を選択します。

データ変換定義を保存するディレクトリおよびファイル名を指定するダイアログが表示されます。

データ変換定義を保存するディレクトリおよびファイル名を指定して，［保存］ボタンをクリックします。

検証が実行され，データ変換定義が保存されます。

(b)　Eclipseのメニューから表示する場合

データ変換は，1対1，またはN対1で定義できます。それぞれの手順を次に示します。

1対1のデータ変換の場合

Eclipseのメニューから，［ファイル］−［新規］−［その他］を選択します。

ウィザードを選択するダイアログが表示されます。

［HCSCTE マッピング定義］−［マッピング定義ファイル］を選択し，［次へ］ボタンをクリックします。

［新規マッピング定義ファイル］ページが表示されます。

マッピング定義ファイルを保存するディレクトリおよびマッピング定義ファイル名を入力し，［次へ］ボタンをクリックします。

［変換元・変換先スキーマファイル設定］ページが表示されます。

［1対1変換］ラジオボタンを選択し，変換元スキーマおよび変換先スキーマを選択して，［終了］ボタンをクリックします。

データ変換定義画面にマッピング定義エディタが表示されたあと，［ルート要素選択］ダイアログが表示されます。データ変換定義画面の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.4　データ変換定義画面」を参照してください。［ルート要素選択］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.3　ルート要素選択ダイアログ」を参照してください。

すべてのスキーマ論理名のルート要素を選択します。

［OK］ボタンがクリックできる状態になります。

［OK］ボタンをクリックします。

変換元スキーマツリービューアおよび変換先スキーマツリービューアに，選択したルート要素のスキーマがツリー表示されます。

マッピングします。

マッピングについては，「7.4　マッピングする」を参照してください。

データ変換定義画面の適当な場所で右クリックして，［データ変換定義生成］を選択します。

データ変換定義を保存するディレクトリおよびファイル名を指定するダイアログが表示されます。

データ変換定義を保存するディレクトリおよびファイル名を指定して，［保存］ボタンをクリックします。

検証が実行され，データ変換定義ファイルが保存されます。

注意事項

手順6.で［キャンセル］ボタンをクリックした場合，エラーメッセージが表示されます。エラーメッセージが表示されたダイアログで［OK］ボタンをクリックすると，再度［ルート要素選択］ダイアログが表示されます。

N対1のデータ変換の場合

Eclipseのメニューから，［ファイル］−［新規］−［その他］を選択します。

ウィザードを選択するダイアログが表示されます。

［HCSCTE マッピング定義］−［マッピング定義ファイル］を選択し，［次へ］ボタンをクリックします。

［新規マッピング定義ファイル］ページが表示されます。

マッピング定義ファイルを保存するディレクトリおよびマッピング定義ファイル名を入力し，［次へ］ボタンをクリックします。

［変換元・変換先スキーマファイル設定］ページが表示されます。

［N対1変換］ラジオボタンを選択し，［追加］ボタンをクリックします。

［変換元スキーマファイル設定］ダイアログが表示されます。

変換元スキーマおよびスキーマ論理名を指定して，［OK］ボタンをクリックします。

［変換元・変換先スキーマファイル設定］ページの［変換元スキーマ］欄にファイルパスとスキーマ論理名が表示されます。

手順4〜手順5を繰り返して変換元スキーマを追加します。このとき，［N対1変換］ラジオボタンを再度選択する必要はありません。

変換元スキーマの追加が終わったら，変換先スキーマを選択して［終了］ボタンをクリックします。

データ変換定義画面にマッピング定義エディタが表示されたあと，［ルート要素選択］ダイアログが表示されます。データ変換定義画面の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.4　データ変換定義画面」を参照してください。［ルート要素選択］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.3　ルート要素選択ダイアログ」を参照してください。

すべてのスキーマ論理名のルート要素を選択します。

［OK］ボタンがクリックできる状態になります。

［OK］ボタンをクリックします。

変換元スキーマツリービューアおよび変換先スキーマツリービューアに，選択したルート要素のスキーマがツリー表示されます。

マッピングします。

マッピングについては，「7.4　マッピングする」を参照してください。

データ変換定義画面の適当な場所で右クリックして，［データ変換定義生成］を選択します。

データ変換定義を保存するディレクトリおよびファイル名を指定するダイアログが表示されます。

データ変換定義を保存するディレクトリおよびファイル名を指定して，［保存］ボタンをクリックします。

検証が実行され，データ変換定義ファイルが保存されます。

注意事項

手順8.で［キャンセル］ボタンをクリックした場合，エラーメッセージが表示されます。エラーメッセージが表示されたダイアログで［OK］ボタンをクリックすると，再度［ルート要素選択］ダイアログが表示されます。

(2)　定義済みのデータ変換を編集する場合

定義済みのデータ変換を編集する手順を次に示します。

サービスアダプタ定義画面，またはビジネスプロセス定義画面のデータ変換アクティビティから，データ変換定義画面を表示します。

定義済みの状態のデータ変換定義画面が表示されます。

データ変換定義画面の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.4　データ変換定義画面」を参照してください。

必要に応じてルート要素を変更します。

ルート要素を変更する方法については，「(3)　ルート要素を変更する場合」を参照してください。

マッピングを編集します。

マッピングについては，「7.4　マッピングする」を参照してください。

データ変換定義画面の変換元スキーマツリービューア，マッピングビューア，または変換先スキーマツリービューアの適当な場所で右クリックして，［検証］を選択します。

検証が実行されます。

(3)　ルート要素を変更する場合

ルート要素は，ルート要素を選択してスキーマをツリー表示させたあとに，変更することができます。

ルート要素を変更する方法を次に示します。なお，ルート要素を変更する方法は，データ変換定義画面の表示方法によって異なります。また，マッピングを1対1で定義している場合と，N対1で定義している場合とで，表示される画面および手順が異なります。

注意事項

DBアダプタの定義の場合，変換元（DBアダプタ側）のルート要素は変更しないでください。ルート要素を変更した場合，エラーになります。

(a)　サービスアダプタ定義画面，またはビジネスプロセス定義画面のデータ変換アクティビティからデータ変換定義画面を表示した場合

変換元スキーマツリービューアまたは変換先スキーマツリービューアのスキーマ論理名を右クリックして，［ルート要素選択］を選択します。

［ルート要素選択］ダイアログが表示されます。

スキーマ論理名のルート要素を変更します。

［OK］ボタンをクリックします。

変換元スキーマツリービューアおよび変換先スキーマツリービューアに，変更したルート要素のスキーマがツリー表示されます。

変更前の状態でマッピングしていた場合，変更前の編集内容が破棄されることを知らせるダイアログが表示されます。変更前の編集内容を破棄して，新しく選択したルート要素のスキーマをツリー表示する場合は，［OK］ボタンをクリックします。

(b)　Eclipseのメニューからデータ変換定義画面を表示した場合

1対1でマッピングを定義している場合と，N対1でマッピングを定義している場合のそれぞれの手順を次に示します。

1対1でマッピングを定義している場合

変換元スキーマツリービューアまたは変換先スキーマツリービューアのスキーマ論理名を右クリックして，［ルート要素選択］を選択します。

［変換元・変換先スキーマファイル設定］ダイアログが表示されます。

変換元スキーマおよび変換先スキーマを選択します。

［変換元・変換先スキーマファイル設定］ダイアログには，前回指定したファイルが設定されています。前回指定したファイルから変更しない場合，ファイルを設定し直す必要はありません。

［OK］ボタンをクリックします。

［ルート要素選択］ダイアログが表示されます。

スキーマ論理名のルート要素を変更します。

［OK］ボタンをクリックします。

変換元スキーマツリービューアおよび変換先スキーマツリービューアに，変更したルート要素のスキーマがツリー表示されます。

変更前の状態でマッピングしていた場合，変更前の編集内容が破棄されることを知らせるダイアログが表示されます。変更前の編集内容を破棄して，新しく選択したルート要素のスキーマをツリー表示する場合は，［OK］ボタンをクリックします。

N対1でマッピングを定義している場合

変換元スキーマツリービューアまたは変換先スキーマツリービューアのスキーマ論理名を右クリックして，［ルート要素選択］を選択します。

N対1用の［変換元・変換先スキーマファイル設定］ダイアログが表示されます。

［変換元・変換先スキーマファイル設定］ダイアログには，前回指定したファイルが設定されています。前回指定したファイルから変更しない場合，ファイルを設定し直す必要はありません。

編集したい変換元スキーマを選択し［編集］ボタンをクリックします。

［変換元スキーマファイル設定］ダイアログが表示されます。

変換元スキーマを選択して［OK］ボタンをクリックします。

［変換元・変換先スキーマファイル設定］ダイアログの［変換元スキーマ欄］に変更後のファイルパスとスキーマ論理名が表示されます。

変換元スキーマの変更が終わったら，変換先スキーマを選択します。

［OK］ボタンをクリックします。

［ルート要素選択］ダイアログが表示されます。

スキーマ論理名のルート要素を変更します。

［OK］ボタンをクリックします。

変換元スキーマツリービューアおよび変換先スキーマツリービューアに，変更したルート要素のスキーマがツリー表示されます。

変更前の状態でマッピングしていた場合，変更前の編集内容が破棄されることを知らせるダイアログが表示されます。変更前の編集内容を破棄して，新しく選択したルート要素のスキーマをツリー表示する場合は，［OK］ボタンをクリックします。

7.3.2　電文フォーマットを変更した場合の定義手順

電文フォーマットを変更した場合，データ変換を定義し直す必要があります。データ変換を定義し直すときは，以前に作成したデータ変換定義を利用できます。新規に定義する必要はありません。

注意事項

データ変換定義が編集中の電文フォーマットを変更した場合は，いったんデータ変換定義画面を終了してから，再度データ変換定義画面を表示してください。編集中のデータ変換定義画面を終了しないまま，新しくデータ変換定義画面を表示した場合，電文フォーマットの変更が一部反映されないことがあります。

電文フォーマットを変更してデータ変換を定義し直す手順を次に示します。

サービスアダプタ定義画面，またはビジネスプロセス定義画面のデータ変換アクティビティから，データ変換定義画面を表示します。

データ変換定義画面が表示される前に，電文フォーマットの変更を反映するかを確認するダイアログが表示されます。［OK］ボタンをクリックすると，次の画面が表示されます。

ルート要素を変更または削除した場合

データ変換定義画面が表示される前に，［ルート要素選択］ダイアログが表示されます。［ルート要素選択］ダイアログでルート要素を選択し，［OK］ボタンをクリックすると，データ変換定義画面が表示されます。［ルート要素選択］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォームリファレンス」の「1.6.3　ルート要素選択ダイアログ」を参照してください。

ルート要素を変更または削除していない場合

データ変換定義画面が表示されます。

表示されたデータ変換定義画面には，電文フォーマットの変更が反映されています※。

必要に応じてマッピングします。

マッピングについては，「7.4　マッピングする」を参照してください。

データ変換定義画面の変換元スキーマツリービューア，マッピングビューア，または変換先スキーマツリービューアの適当な場所で右クリックして，［検証］を選択します。

検証が実行されます。

注※

電文フォーマットを変更する前にマッピングした内容がコピーされたデータ変換定義画面が表示されます。ただし，コピーされるのは，変更前と変更後の電文フォーマットを比較し，類似度の優先度が1であるものだけです。マッピング定義のコピーおよび類似度の判定については，「7.8　マッピング定義をコピーする」を参照してください。

7.3.3　データ変換定義の注意事項

(1)　開発環境における注意事項

要素数が2,000以上あるなど，大きな電文フォーマットのスキーマファイルを使用してデータ変換を定義する場合，データ変換定義の検証およびパッケージングを実行すると，メモリの不足によってエラーが発生することがあります。

エラーが発生した場合は，<Eclipseのインストールディレクトリ>¥eclipse¥eclipse.iniファイル内の次のオプションを変更し，Eclipseを再起動してから実行し直してください。

-XmxNm（Nは1以上の整数（MB単位））

また，次のオプションを追加してください。

-XssNm（Nは1以上の整数（MB単位））

なお，次のオプションは指定しないでください。

-Xverify:none

(2)　実行環境における注意事項

データ変換定義の構造に依存して，大規模の入力電文を変換する際に，メモリを大量に確保する場合があります。条件として，次に示すどちらかのマッピング定義を利用する場合が該当します。

マッピングされている変換先ノード自身が省略できる，または，その先祖ノードが省略できる個所を含むマッピング定義。

電文フォーマットに要素が多数定義されており，マッピング線が引かれている。

このため，実行時にメモリ不足となる場合は，入力電文のデータ量を減らすか，ヒープサイズを増やしてください。

なお，上記のマッピング定義によるデータ変換処理にはJavaの制限により変換できる限界が存在します。限界以上のデータを変換すると，変換処理が途中でエラー終了します。この場合には，エラーメッセージの内容に従い，入力電文のデータ量を減らすことで対処してください。

HCSCサーバランタイム定義ファイルで，transformdef-maxcache-numを指定し，データ変換定義をキャッシュしている場合，Metaspace領域を消費します。このため，実行時にMetaspace領域不足となる場合は，Metaspace領域サイズを増やしてください。

データ変換定義を用いたデータ変換処理で扱えるXML形式のデータは，XML標準仕様のバージョン「XML 1.0 Third Edition」に準拠していることが，前提条件となります。データ変換処理の概要については，マニュアル「サービスプラットフォーム解説」の「付録B　データ変換機能の処理概要」を参照してください。

XML標準仕様に関する内容の一部を要約したものを次に示します。詳細は，XMLの仕様書を参照してください。

要素値に含まれる改行コード（CR（#xD）またはCR＋LF（#xD #xA））は，DOMへのパース処理によって，#xAに正規化されます。

#xAは，データ変換処理によって，各OSに対応した改行コードとなります。

属性値に含まれる改行コード（LF（#xA），CR（#xD）またはCR＋LF（#xD #xA）），およびタブ（#x9）は，DOMへのパース処理によって，半角空白（#x20）に正規化されます。文字参照で指定した場合は，正規化の対象にはなりません。

XMLで使用できる文字は，次に示すUnicodeの範囲となります。

0x09｜0x0A｜0x0D｜[0x20-0xD7FF]｜[0xE000-0xFFFD]｜[0x10000-0x10FFFF]

サービスプラットフォームで扱えるXML形式データの制限を次に示します。

扱える文字コードはUTF-8だけです。UTF-8以外の文字コードを指定した場合，動作は保障されません。

ルートノードが存在しないデータは扱えません。

cscで始まる名前空間接頭辞は利用できません。

BOM（0xEF 0xBB 0xBF）を付加した場合，動作は保障されません。

データ変換処理の結果は，BMPの範囲（UCS-2）の文字はそのまま文字で出力され，Unicode補助文字については，10進数の数値文字参照で出力されます。

ただし，特殊文字「<」，「>」，「&」は，それぞれ文字実体参照「&lt;」「&gt;」「&amp;」として処理されます。属性の場合は，さらに「"」を文字実体参照「&quot;」として処理されます。

妥当性検証は，明示的に検証機能を利用しない場合，実施されません。

このため，データ変換処理の結果は，出力先電文フォーマットに妥当でないデータとなることがあります。

データ変換のマッピング元にノードが存在しない場合，マッピング先もノードなしとなります（エラーにはなりません）。

7.4　マッピングする

マッピングとは，変換元（マッピング元）の値を変換先（マッピング先）の値に対応づけることです。マッピングの画面を次に示します。

図7‒1　マッピングの画面

マッピングは，大きく分けて次の4種類になります。

(1) 変換元ノードの値を変換先ノードに直接マッピングする

操作は，パレットのツールを使用する場合とダイアログを使用する場合があります。マッピング方法の詳細については，「7.4.1　変換元ノードの値を変換先ノードに直接マッピングする」を参照してください。

(2) 変換元ノードの値を加工して変換先ノードにマッピングする

変換元ノードの値の加工には，ファンクションを使用します。

操作は，パレットのツールを使用する場合とダイアログを使用する場合があります。マッピング方法の詳細については，「7.4.2　変換元ノードの値を加工して変換先ノードにマッピングする」を参照してください。

(3) 変換元ノードの範囲と変換先ノードの範囲を指定して自動でマッピングする

操作は，ダイアログを使用します。マッピング方法の詳細については，「7.4.3　変換元ノードの範囲と変換先ノードの範囲を指定して自動でマッピングする」を参照してください。

(4) 変換先ノードの要素から候補を選択して自動でマッピングする

操作は，ダイアログを使用します。マッピング方法の詳細については，「7.4.4　変換先ノードの要素から候補を選択して自動でマッピングする」を参照してください。

マッピングを取り消す方法については，「7.4.5　マッピングを取り消す」を参照してください。

また，マッピングするときの注意事項については，「7.4.10　マッピングの注意事項」を参照してください。

7.4.1　変換元ノードの値を変換先ノードに直接マッピングする

変換元ノードの値を変換先ノードに直接マッピングするには，パレットのツールを使用する方法とダイアログを使用する方法があります。それぞれの場合の手順を次に説明します。

(1)　パレットのツールを使用する場合

パレットのツールを使用したマッピングの手順を次に示します。

パレットから［マッピング］を選択します。

マッピング元となる変換元ノードのノードアダプタをクリックします。

マッピング元には，マッピング対象※の変換元ノードを指定してください。マッピング元にできないノードを指定しようとした場合，マウスポインタに[図データ]が付き，指定できない状態になります。

マッピング先となる変換先ノードのノードアダプタをクリックします。

マッピング線[図データ]（代入線）が設定されます。なお，マッピング線の色は変更できます。マッピング線の色を変更する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.13.5　マッピング線の色を変更する」を参照してください。

また，マッピング先には，マッピング対象※かつ「7.11.2　マッピングできるノードおよびファンクションの対応」で指定された条件を満たす変換先ノードを指定してください。マッピング先にできないノードを指定しようとした場合，マウスポインタに[図データ]が付き，指定できない状態になります。

注※

マッピング対象については，「7.11.1　マッピング対象とマッピング対象外」を参照してください。

(2)　ダイアログを使用する場合

［マッピング元設定］ダイアログを使用してマッピングします。［マッピング元設定］ダイアログを使用したマッピングの手順を次に示します。

変換先スキーマツリービューアのマッピング先となる変換先ノードを右クリックして，［マッピング元］を選択します。

［マッピング元設定］ダイアログが表示されます。

［ノード追加］ボタンをクリックします。

［ノード選択］ダイアログが表示されます。

マッピング元となる変換元ノードを指定して，［OK］ボタンをクリックします。

［パス/ファンクション名］に指定したノードのパス名が表示されます。パス名の表示形式の詳細については，「7.4.6　マッピング元の表示形式」を参照してください。

マッピング元には，マッピング対象※の変換元ノードを指定してください。

［OK］ボタンをクリックします。

マッピング線[図データ]（代入線）が設定されます。なお，マッピング線の色は変更できます。マッピング線の色を変更する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.13.5　マッピング線の色を変更する」を参照してください。

注※

マッピング対象については，「7.11.1　マッピング対象とマッピング対象外」を参照してください。

7.4.2　変換元ノードの値を加工して変換先ノードにマッピングする

変換元ノードの値を加工して変換先ノードにマッピングする場合，ファンクションを使用します。ファンクションの詳細については，「7.5　ファンクションを使用した値またはノードの加工」を参照してください。

(1)　パレットのツールを使用する場合

パレットのツールを使用したマッピングの手順を次に示します。

パレットから使用するファンクションを選択します。

マッピングビューアで適当な場所をクリックします。

ファンクションがマッピングビューアに配置されます。配置されたファンクションは，ドラッグ＆ドロップで移動できます。

パレットから［マッピング］を選択します。

マッピング元となる変換元ノードのノードアダプタまたはファンクションをクリックします。

マッピング元には，次の変換元ノードまたはファンクションを指定してください。

変換元ノード

マッピング対象※1の変換元ノード

ファンクション

出力側にマッピング線が設定されていないファンクション

マッピング元にできないノードまたはファンクションを指定しようとした場合，マウスポインタに[図データ]が付き，指定できない状態になります。

マッピング先となる変換先ノードのノードアダプタまたはファンクションをクリックします。

マッピング線[図データ]（代入線）が設定されます。くり返しファンクションを使用した場合は，マッピング線[図データ]（くり返し対応線）が設定されます。なお，マッピング線の色は変更できます。マッピング線の色を変更する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.13.5　マッピング線の色を変更する」を参照してください。

また，マッピング先には，次の変換先ノードまたはファンクションを指定してください。

変換先ノード

マッピング対象※1かつ「7.11.2　マッピングできるノードおよびファンクションの対応」で指定された条件を満たす変換先ノード

ファンクション

「7.11.2　マッピングできるノードおよびファンクションの対応」および「7.11.3　接続できるマッピング線の数」で指定された条件を満たし，かつファンクション同士の接続で閉路※2とならないファンクション

マッピング先にできないノードまたはファンクションを指定しようとした場合，マウスポインタに[図データ]が付き，指定できない状態になります。

注※1

マッピング対象については，「7.11.1　マッピング対象とマッピング対象外」を参照してください。

注※2

ファンクションAからファンクションBに，ファンクションBからファンクションCに，ファンクションCからファンクションAにのように，ファンクション同士の接続が閉路を作成するマッピングです。

注意事項

ファンクションを配置する前にマッピング線を設定してしまった場合，マッピング線を削除して，もう1度やり直してください。

参考

ファンクションをマッピングビューアに配置すると，ファンクション名に「ファンクションタイプ（例：concat）＋連番」が設定されます。この連番は，ファンクション名が重複しないように，マッピングした順に1から付けられる自然数の通番です。

また，配置したファンクションの名称は，ファンクションを直接編集するか，またはファンクションをダブルクリックすると表示されるダイアログで変更できます。ファンクション名の変更方法の詳細は，「7.12　ファンクション名の直接編集」を参照してください。

なお，ファンクションを削除した場合，ファンクションに設定された名称はほかのファンクションで使用することができます。

(2)　ダイアログを使用する場合

ダイアログを使用したマッピングは，マッピング元とマッピング先の種類によって使用するダイアログが次のように異なります。

マッピング元が変換元ノードでマッピング先がファンクションのとき

マッピング先のファンクションを設定するダイアログを使用します。

マッピング先が選択ファンクションの場合は，「7.5.17　条件によって異なる値を出力する」を参照してください。

マッピング元およびマッピング先がファンクションのとき

マッピング先のファンクションを設定するダイアログを使用します。

マッピング先が選択ファンクションの場合は，「7.5.17　条件によって異なる値を出力する」を参照してください。

マッピング元がファンクションでマッピング先が変換先ノードのとき

［マッピング元設定］ダイアログを使用します。

マッピング元がくり返しファンクションまたは選択ファンクション※の場合は，［くり返し設定］ダイアログも使用できます。［くり返し設定］ダイアログによるマッピングの詳細については，「7.6.1　［くり返し設定］ダイアログを使用してマッピングする」を参照してください。

注※

くり返しファンクションに接続されている，または何も接続されていない選択ファンクションになります。くり返しファンクション以外のファンクションに接続されている場合，［くり返し設定］ダイアログは使用できません。

(a)　マッピング元が変換元ノードでマッピング先がファンクションのとき

マッピング元が変換元ノードでマッピング先がファンクションのときのマッピングの手順を次に示します。

パレットから使用するファンクションを選択します。

マッピングビューアで適当な場所をクリックします。

ファンクションがマッピングビューアに配置されます。配置されたファンクションは，ドラッグ＆ドロップで移動できます。

次のどちらかの方法でマッピング先のファンクションを設定するダイアログを表示させます。

マッピング先のファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

マッピング先のファンクションをダブルクリックします。

マッピング先のファンクションを設定するダイアログが表示されます。

［ノード追加］ボタンまたは［ノード選択］ボタンをクリックします。

［ノード選択］ダイアログが表示されます。

マッピング元となる変換元ノードを指定して，［OK］ボタンをクリックします。

マッピング先のファンクションを設定するダイアログの［入力］（くり返しファンクションの場合は［基準パス］）に，マッピング元の変換元ノードが設定されます。変換元ノードはパス名で表示されます。パス名の表示形式の詳細については，「7.4.6　マッピング元の表示形式」を参照してください。

マッピング元には，マッピング対象※かつ「7.11.2　マッピングできるノードおよびファンクションの対応」で指定された条件を満たす変換元ノードを指定してください。

［OK］ボタンをクリックします。

マッピング線[図データ]（代入線）が設定されます。くり返しファンクションを使用した場合は，マッピング線[図データ]（くり返し対応線）が設定されます。なお，マッピング線の色は変更できます。マッピング線の色を変更する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.13.5　マッピング線の色を変更する」を参照してください。

注※

マッピング対象については，「7.11.1　マッピング対象とマッピング対象外」を参照してください。

(b)　マッピング元およびマッピング先がファンクションのとき

マッピング元およびマッピング先がファンクションのときのマッピングの手順を次に示します。

パレットから使用するファンクションを選択します。

マッピングビューアで適当な場所をクリックします。

ファンクションがマッピングビューアに配置されます。配置されたファンクションは，ドラッグ＆ドロップで移動できます。

次のどちらかの方法でマッピング先のファンクションを設定するダイアログを表示させます。

マッピング先のファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

マッピング先のファンクションをダブルクリックします。

マッピング先のファンクションを設定するダイアログが表示されます。

［ファンクション追加］ボタンまたは［ファンクション選択］ボタンをクリックします。

［ファンクション選択］ダイアログが表示されます。

マッピング元となるファンクションを指定して，［OK］ボタンをクリックします。

マッピング先のファンクションを設定するダイアログの［入力］に，マッピング元のファンクションが設定されます。定数ファンクションの場合はアポストロフィ（'）で囲んだ定数値，定数ファンクション以外のファンクションの場合はファンクション名が表示されます。

マッピング元には，「7.11.2　マッピングできるノードおよびファンクションの対応」で指定された条件を満たし，かつ出力側にマッピング線が設定されていないファンクションを指定してください。

［OK］ボタンをクリックします。

マッピング線[図データ]（代入線）が設定されます。くり返しファンクションを使用した場合は，マッピング線[図データ]（くり返し対応線）が設定されます。なお，マッピング線の色は変更できます。マッピング線の色を変更する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.13.5　マッピング線の色を変更する」を参照してください。

(c)　マッピング元がファンクションでマッピング先が変換先ノードのとき

パレットから使用するファンクションを選択します。

マッピングビューアで適当な場所をクリックします。

ファンクションがマッピングビューアに配置されます。配置されたファンクションは，ドラッグ＆ドロップで移動できます。

変換先スキーマツリービューアのマッピング先となる変換先ノードを右クリックして，［マッピング元］を選択します。

［マッピング元設定］ダイアログが表示されます。

［ファンクション追加］ボタンをクリックします。

［ファンクション選択］ダイアログが表示されます。

マッピング元となるファンクションを指定して，［OK］ボタンをクリックします。

［パス/ファンクション名］に指定したファンクション名が設定されます。

マッピング元には，「7.11.2　マッピングできるノードおよびファンクションの対応」で指定された条件を満たし，かつ出力側にマッピング線が設定されていないファンクションを指定してください。ただし，選択ファンクションで条件として指定したため，出力側にマッピング線[図データ]（条件線）が設定されているファンクションは指定できます。

［OK］ボタンをクリックします。

マッピング線[図データ]（代入線）が設定されます。なお，マッピング線の色は変更できます。マッピング線の色を変更する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.13.5　マッピング線の色を変更する」を参照してください。

注意事項

ファンクションを配置する前にマッピング線を設定してしまった場合，マッピング線を削除して，もう1度やり直してください。

参考

ファンクションをマッピングビューアに配置すると，ファンクション名に「ファンクションタイプ（例：concat）＋連番」が設定されます。この連番は，ファンクション名が重複しないように，マッピングした順に1から付けられる自然数の通番です。

また，配置したファンクションの名称は，ファンクションを直接編集するか，またはファンクションをダブルクリックすると表示されるダイアログで変更できます。ファンクション名の変更方法の詳細は，「7.12　ファンクション名の直接編集」を参照してください。

なお，ファンクションを削除した場合，ファンクションに設定された名称はほかのファンクションで使用することができます。

7.4.3　変換元ノードの範囲と変換先ノードの範囲を指定して自動でマッピングする

変換元ノードの範囲と変換先ノードの範囲を指定して自動でマッピングする場合，［自動マッピング元設定］ダイアログを使用します。［自動マッピング元設定］ダイアログでは，変換元ノードの範囲と変換先ノードの範囲を指定すると，変換元ノードと変換先ノードで類似度が高い要素同士を自動でマッピングします。範囲内にマッピング候補が存在しない場合やすでに変換先ノードアダプタにマッピング線が接続されている場合は，マッピングされません。マッピング時の類似度の判定については，「7.4.9　自動マッピング時の類似度の判定」を参照してください。

［自動マッピング元設定］ダイアログを使用したマッピングの手順を次に示します。

変換先スキーマツリービューアのマッピング先となる変換先ノードの要素を右クリックして，［自動マッピング］を選択します。

変換先ノードの要素には，マッピングさせる範囲の最上位の要素を選択してください。

［自動マッピング元設定］ダイアログが表示されます。

［ノード追加］ボタンをクリックします。

［ノード選択］ダイアログが表示されます。

マッピング元となる変換元ノードの要素を指定して，［OK］ボタンをクリックします。

変換元ノードの要素には，マッピングさせる範囲の最上位の要素を選択してください。

選択した要素のパス名が［パス］に表示されます。パス名の表示形式の詳細については，「7.4.6　マッピング元の表示形式」を参照してください。

要素を複数選択したい場合は，手順3.を繰り返してください。

なお，次の場合は，エラーメッセージが出力されます。

すでに選択している要素を選択した場合

選択した要素の祖先または子孫がすでに選択されている場合

エラーメッセージが出力された場合，［OK］ボタンをクリックしてメッセージダイアログを閉じたあと，要素を再選択してください。

［OK］ボタンをクリックします。

指定した範囲内にマッピング候補が存在する場合,マッピング線[図データ]（代入線）が自動で設定されます。範囲内にマッピング候補が存在しない場合やすでに変換先ノードアダプタにマッピング線が接続されている場合は，マッピングされません。

注意事項

マッピング候補が複数存在する場合は，最も類似度が高い候補が選択されるため，1つの変換元ノードに複数のマッピング線が生成される場合があります。マッピング済みの変換元ノードを対象外にしたい場合など，マッピング候補を絞り込みたいときは，［自動マッピング候補選択］ダイアログを使用するか，自動でマッピングさせたい範囲を狭めるようにしてください。［自動マッピング候補選択］ダイアログを使用して自動でマッピングする方法については，「7.4.4　変換先ノードの要素から候補を選択して自動でマッピングする」を参照してください。

参考

設定されたマッピング線の色は変更できます。マッピング線の色を変更する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.13.5　マッピング線の色を変更する」を参照してください。

7.4.4　変換先ノードの要素から候補を選択して自動でマッピングする

変換先ノードの要素から候補を選択して自動でマッピングする場合，［自動マッピング候補選択］ダイアログを使用します。［自動マッピング候補選択］ダイアログでは，変換元ノードの要素の候補を指定すると，選択した候補の要素がマッピングされ，マッピング線（代入線）が自動で設定されます。また，選択した要素のノードアダプタにマッピング線が接続済みの場合でも，同一の要素で依存関係が異なるマッピング線を接続できるときは，指定した候補とのマッピングを実行します。マッピング時の類似度の判定については，「7.4.9　自動マッピング時の類似度の判定」を参照してください。

［自動マッピング候補選択］ダイアログを使用したマッピングの手順を次に示します。

変換先スキーマツリービューアのマッピング先となる変換先ノードからマッピングする要素を右クリックして，［自動マッピング候補選択］を選択します。

［自動マッピング候補選択］を選択できない場合は，その要素はマッピングの対象にはならないため，ほかの候補となる要素を選択してください。

［自動マッピング候補選択］ダイアログが表示されます。

［自動マッピング候補一覧］からマッピング候補を選択します。

［自動マッピング候補一覧］には優先度が高い候補ほど上位に表示されます。

マッピングの候補が存在しない場合，［自動マッピング候補一覧］には何も表示されません。

［OK］ボタンをクリックします。

選択した候補の要素がマッピングされ，マッピング線[図データ]（代入線）が自動で設定されます。

選択した要素のノードアダプタにマッピング線が接続済みの場合でも，同一の要素で依存関係が異なるマッピング線を接続できるときは，指定した候補とのマッピングが実行されます。

参考

設定されたマッピング線の色は変更できます。マッピング線の色を変更する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.13.5　マッピング線の色を変更する」を参照してください。

また，スキーマツリービューアでは要素のパスをコピーできます。要素のパスをコピーする方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.13.6　スキーマツリービューアから要素のパスをコピーする」を参照してください。

7.4.5　マッピングを取り消す

マッピング線やファンクションを削除して，マッピングを取り消すことができます。

(1)　マッピング線を削除する

次のどちらかの方法で，マッピング線を削除します。

方法1

削除したいマッピング線を右クリックして，［削除］を選択します。

方法2

削除したいマッピング線を選択して，［Delete］キーを押します。

注意事項

条件線はユーザが削除できません。条件線は，条件の設定を取り消した場合に自動的に削除されます。

(2)　ファンクションを削除する

次のどちらかの方法で，ファンクションを削除します。

方法1

削除したいファンクションを右クリックして，［削除］を選択します。

方法2

削除したいファンクションを選択して，［Delete］キーを押します。

注意事項

条件としてファンクションを指定（［条件設定］ダイアログの［条件］でファンクションを指定）した場合，そのファンクションは削除できません。

7.4.6　マッピング元の表示形式

［マッピング元設定］ダイアログや各ファンクションを設定するダイアログで，マッピング元となる変換元ノードまたはファンクションを指定した場合，次のように表示されます。

(1)　変換元ノードの場合

スキーマツリーのノードパスが表示されます。ノードパスは次のように表示されます。

(a)　変換元ノードに条件が設定されているとき

条件が設定されたノード名の後ろに，角括弧（[　]）で囲まれた条件が表示されます。

　（例）　/aa/bb[position()=’1’]/cc

条件としてファンクションを指定（［条件設定］ダイアログの［条件］でファンクションを指定）した場合，ファンクション名が波括弧（{　}）で囲まれて表示されます。

　（例）　/aa/bb[{length1}='5']

条件式右辺の値にアンパサンド（&）およびアポストロフィ（'）が含まれる場合，アンパサンドおよびアポストロフィは実体参照で表示されます。

アポストロフィ（'）：&apos;

アンパサンド（&）：&amp;

　（例）

　条件式左辺が「/root/input」，条件式右辺が「a&'b'」の場合

　root/input ='a&amp;&apos;b&apos;'

(b)　スキーマ論理名が複数あるとき

ノードパスの先頭に，「$<スキーマ論理名>」が表示されます。

　（例）　$source1/aa/bb/cc

(c)　属性のとき

ノード名の前に「@」が表示されます。

　（例）　/aa/bb/@cc

(2)　ファンクションの場合

ファンクション名が波括弧（{　}）で囲まれて表示されます。

　（例）　{ファンクション名}

7.4.7　マッピング線とファンクションを見やすくする

選択したノード，またはファンクションに関連するファンクションやマッピング線を強調して表示できます。

選択したノード，またはファンクションに関連するマッピング線やファンクションを強調するための手順を次に示します。

データ変換定義画面の変換元スキーマツリービューア，マッピングビューア，または変換先スキーマツリービューアの適当な場所で右クリックします。

ポップアップメニューが表示されます。

ポップアップメニューから［強調表示］を選択します。

強調表示のメニューが表示されます。

用途に合わせて，次のどれかを選択します。

選択したメニューに合わせて，関連するマッピング線とファンクションだけが強調されます。

変換元ノードの関連を強調表示する

変換先ノードの関連を強調表示する

ファンクションの関連を強調表示する

強調したくない場合は「強調表示しない」を選択してください。

強調するマッピング線とファンクションは，選択しているノードとの関連の強さによって，色の濃淡が異なります。強調しているマッピング線とファンクションは濃い色で表示され，強調していないマッピング線とファンクションは薄い色で表示されます。

なお，強調表示をしている状態で，マッピング線やファンクションを追加した場合は，ファンクション，またはノードを選択し直したときに表示が更新されます。

参考

選択したいノードまたはファンクションが見つからない場合

変換元ノード，ファンクション，または変換先ノードを検索できます。

検索方法を次に示します。

ツリービューアまたはマッピングビューアの適当な場所で右クリックをして，［名称検索］を選択します。

［名称検索］ダイアログが表示されます。

［検索対象］で次のどれかのチェックボックスをチェックします。複数チェックしても構いません。

・変換元ノード

・ファンクション

・変換先ノード

［検索］に検索したい文字列を入力し［検索］ボタンをクリックします。

［検索結果一覧］に入力した文字列を含むノード，またはファンクションの一覧が表示されます。

［検索結果一覧］から，検索していたノード名，またはファンクション名を選択します。

選択したノード，またはファンクションがツリービューア上でも選択された状態になります。

注意

［名称検索］ダイアログを開いた状態で，ファンクション名の変更やファンクションを削除しないでください。これらの作業を実行した場合の動作は保障しません。

7.4.8　マッピング対象の範囲を限定する

マッピング定義エディタでデータ変換定義ファイルを作成する際，変換先スキーマにXMLスキーマ（拡張子：xsd）を指定している場合は，マッピング対象のノードを限定することができます。この機能は，ファイル操作アダプタの変換オペレーションの出力ファイルがXML形式の場合にだけ使用します。

操作手順を次に示します。

マッピング定義エディタを起動します。

マッピング定義エディタの起動方法については，「7.3.1(1)(b) Eclipseのメニューから表示する場合」を参照してください。

変換先スキーマツリービューアでレコードとして扱う変換先ノードの要素（単純内容要素または複合内容要素）を右クリックします。

ポップアップメニューが表示されます。

ポップアップメニューから［子孫ノードを含めてマッピング対象にする］を選択します。

設定した要素とその子孫要素以外の変換先ノードが非活性になります。

設定した要素とその子孫要素以外の変換先ノードにマッピング線が接続されている場合は確認ダイアログが表示されます。［はい］ボタンをクリックすると，変換先ノードに接続されているマッピング線が削除されたあと，設定した要素とその子孫要素以外の変換先ノードが非活性になります。

非活性となった変換先ノードは，マッピング線が接続されていなくても検証時にエラーとなりません。

注意事項

レコードとして扱う要素のパスはファイル操作アダプタ定義ファイルで指定してください。ファイル操作アダプタ定義ファイルの詳細は，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「3.5.2　ファイル操作アダプタ定義ファイル」を参照してください。

ルート要素を再選択した場合，［子孫ノードを含めてマッピング対象にする］の設定はリセットされます。

マッピング定義をコピーした場合，［子孫ノードを含めてマッピング対象にする］を設定した状態はコピー先のマッピング定義に引き継がれます。

7.4.9　自動マッピング時の類似度の判定

自動マッピングでは，変換先ノードのスキーマ要素に対して，変換元ノードのスキーマ要素の類似度を判定し，マッピングの候補とします。類似した要素の候補が複数あるときは，優先度の高い順にマッピングされます。

変換元ノードのスキーマ要素の類似度を判定するときの優先度を次の表に示します。なお，優先度はレベル1が最も高く，レベルの値が大きいほど低くなります。

表7‒2　自動マッピングで判定される類似度の優先度

優先度

パス全体

末端の要素

名前空間

要素名

名前空間

要素名

1

○

○

−

−

2

×

○

−

−

3

−

△※

○

○

4

−

△※

×

○

5

−

△※

×

△

（凡例）

○：一致します。

△：一部一致します。

×：一致しません。

−：該当しません。

注※

判定によって一致しないこともあります。

7.4.10　マッピングの注意事項

マッピングしたあとに，データ変換定義の内容が妥当かどうか検証をします。検証でエラーが発生しないように，次の点を考慮してマッピングしてください。

「7.11　マッピングの条件」に従ってマッピングしてください。

マッピング元の変換元ノードとマッピング先の変換先ノードの出現回数は一致させてください。変換元ノードが存在しない場合，変換先ノードが必須ノードであっても，ノードは生成されません。

最小出現回数が2回以上に設定されている複合内容の要素は，必ずマッピングしてください。ただし，祖先に最小出現回数が0回のノードが出現する場合は除きます。

最小出現回数が1回以上に設定されている単純内容の要素（any要素を含む）は，必ずマッピングしてください。

複合内容要素の子要素にany要素が複数存在しないようにしてください。

choice要素の子ノードまたは子孫ノードに対してマッピングする場合，複数の子要素が同時に出現するか，またはどの子要素も出現しないようなマッピングを定義しないでください。

choice要素の複数の子要素または子孫ノードに対してマッピングする場合は，複数の子要素が同時に出現しないようにしてください。

choice要素のすべての子要素の最小出現回数が1回以上に設定されていて，1つの子要素の子孫要素がマッピングされている場合，その子要素に対して選択ファンクションを使用するときは，複数の子要素が同時に出現しないようにしてください。

マッピング先の変換先ノードには，targetNamespaceにxslとxsiのURIが指定されている名前空間を定義しないでください。

インスタンス属性（xsi:type，xsi:schemaLocation，xsi:noNamespaceSchemaLocation）は，マッピング元の変換元ノードで定義されていても，マッピング先の変換先ノードには出現しません。

インスタンス属性xsi:nilが定義された変換元ノードをnillable属性がtrueと定義された変換先ノードにマッピングした場合，変換先ノードには，変換元ノードのxsi:nilで定義された内容が反映されます。同様に，インスタンス属性xsi:nilが定義された変換元ノードを選択ファンクション（choose）を経由するようにマッピングした場合も，変換先ノードには，変換元ノードのxsi:nilで定義された内容が反映されます。

nillable属性が定義されている変換元ノードから，nillable属性が定義されていない変換先ノードへマッピングしないでください。

マッピング定義編集中に次のような電文フォーマットの変更をした場合，表示される電文フォーマットは変更前のものとなります。変更後の電文フォーマットを反映させるには，対象のサービスを閉じてから再度マッピング定義を起動してください。

グローバル要素の追加または削除

ルート要素以外のグローバル要素への変更

import先，またはinclude先のスキーマ間で1つの名前空間URIに対して複数の名前空間接頭辞が定義されている場合，マッピング定義の検証（パッケージングを含む）でエラーとなります。1つの名前空間URIに対して使用する名前空間接頭辞は1種類にしてください。

電文フォーマットのスキーマファイルで，異なる名前空間接頭辞で同じ名前空間を指定している場合，マッピング定義起動時に毎回，ルート要素選択ダイアログが表示されることがあります。1つの名前空間に対して，2つ以上の名前空間接頭辞は定義しないでください。

データ変換定義で，次のような#any要素はマッピングしないでください。

兄弟要素に#anonymous，#(sequence)，または#(choice)がある#any要素

#(sequence)または#(choice)下に存在し，#(sequence)または#(choice)の兄弟要素にほかの#(sequence)または#(choice)が存在する#any要素

ノード一覧型カスタムファンクションの出力先を複合内容要素に指定した場合，同じ依存関係の子孫ノードにマッピングできません。

選択ファンクションの出力値にノード一覧型カスタムファンクションが指定されている場合の注意事項を次に示します。

選択ファンクションのマッピング先が複合内容要素で，選択ファンクションの別の出力値が「値を出力する」の場合，ノード一覧型カスタムファンクション以外のものを設定できません。

選択ファンクションのマッピング先が属性の場合，選択ファンクションの出力値にノード一覧型カスタムファンクションを設定できません。

データ変換上で扱う数値はdouble型であり，double型では2進数表現で数値を扱っているため，計算で2のべき乗では表せない数値を扱った場合に丸め誤差が発生します。また，double型の有効桁数は約16桁となるので，約16桁以上の数値を扱う場合も丸め誤差が発生します。そのため，数値演算ファンクションまたは総和ファンクションの演算結果に誤差が生じる可能性があります。必要に応じて，数値フォーマット変換ファンクションまたは端数処理ファンクションで調整してください。正確な演算が必要な場合はカスタムファンクションを利用して演算処理を実装してください。

マッピング先の変換先ノードに出現回数が設定されていて，かつノード条件やくり返しファンクションを使用しない場合は，必ず先頭（position()='1'）のデータがマッピングされます。

7.5　ファンクションを使用した値またはノードの加工

変換元ノードの値を加工して変換先ノードにマッピングする場合，ファンクションを使用します。ノード一覧型カスタムファンクションを使用すると，値だけでなくノードも加工できます。ここでは，どのような場合にどのファンクションを使用するかを説明します。ファンクションを使用したマッピング方法については，「7.4.2　変換元ノードの値を加工して変換先ノードにマッピングする」を参照してください。

ファンクションの一覧を次の表に示します。なお，文字列はすべてUTF-16に符号化されます。そのため，Unicode補助文字（0x10000〜0x10FFFF）は，サロゲートペアに符号化されます。

表7‒3　ファンクションの一覧

分類

ファンクション名

説明

文字列系

文字列連結

複数の文字列を連結します。

部分文字列取得

1つの文字列から一部分の文字列を取り出します。

文字数取得

文字列の文字数をマッピング先に代入します。

文字列調査

文字列に指定した文字列が含まれているか，または指定した文字列で開始されているかを調査して，マッピング先に論理値を代入します。

空白除去

文字列の先頭と末尾の空白を除去します。また，文字列間の連続した空白を1つの半角スペースに置換します。

数値系

数値フォーマット変換

数値をフォーマット変換します。

数値演算

数値を演算（+，-，*，div，mod）します。

端数処理

小数点以下の端数を処理（四捨五入，切り捨て，および切り上げ）します。

総和

複数のノードセットのノードの数値を合計します。

ビット演算系

否定演算

否定演算を実行します。

論理演算

論理演算（AND，OR，XOR）を実行します。

シフト演算

シフト演算を実行します。

ノード系

ノード数取得

ノード数をマッピング先に代入します。

ノード名取得

ノード名をマッピング先に代入します。

ノード調査

指定した変換元ノードが存在するかを調査し，マッピング先にその論理値を代入します。

制御系

くり返し

くり返しを対応づけます。

選択

条件によって異なる値を出力します。

その他

定数

指定した値をマッピング先に代入します。

値置換え

変換テーブルの指定に基づいて，マッピング元の値を変換してマッピング先に代入します。

基数変換

基数変換を実行します。

カスタム

ユーザが作成した任意のJavaプログラムを呼び出します。

XPath

XPath式を指定します。

7.5.1　複数の文字列を連結する

複数のマッピング元の文字列を連結して，1つの文字列にします。

(1)　使用するファンクション

複数のマッピング元の文字列を連結するには，文字列連結ファンクションを使用します。文字列連結ファンクションを使用した例を次に示します。

図7‒2　文字列連結ファンクションの使用例

(2)　設定手順

複数のマッピング元の文字列を連結して，1つの文字列にする手順を次に示します。

パレットから文字列連結ファンクション（concat）を選択して，マッピングビューアに配置します。

マッピング線を設定します。

次のどちらかの方法で［文字列連結］ダイアログを表示させます。

文字列連結ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

文字列連結ファンクションをダブルクリックします。

［文字列連結］ダイアログが表示されます。

［文字列連結］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.19　文字列連結ダイアログ」を参照してください。

［入力］に連結させたい文字列のマッピング元を追加する場合，次のように設定します。

マッピング元が変換元ノードの場合

［ノード追加］ボタンをクリックすると，［ノード選択］ダイアログが表示されます。［ノード選択］ダイアログで，マッピング元となる変換元ノードを選択します。

マッピング元がファンクションの場合

［ファンクション追加］ボタンをクリックすると，［ファンクション選択］ダイアログが表示されます。［ファンクション選択］ダイアログで，マッピング元となるファンクションを選択します。

［入力］に複数のマッピング元を指定した場合，［入力］に表示された連結対象は上から順に連結されます。いちばん上に表示された連結対象は，連結した文字列の左側に設定されます。

［入力］に変換元ノードが指定されている場合，その変換元ノードに条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングさせたいとき，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。

［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。

ノード条件の設定方法については，「7.7　ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノード条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.11　ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

7.5.2　1つの文字列から一部分の文字列を取り出す

1つのマッピング元の文字列から，一部分の文字列を取り出します。

(1)　使用するファンクション

1つのマッピング元の文字列から，一部分の文字列を取り出すには，部分文字列取得ファンクションを使用します。部分文字列取得ファンクションを使用した例を次に示します。

図7‒3　部分文字列取得ファンクションの使用例

(2)　設定手順

1つのマッピング元の文字列から，一部分の文字列を取り出す手順を次に示します。

パレットから部分文字列取得ファンクション（substr）を選択して，マッピングビューアに配置します。

マッピング線を設定します。

次のどちらかの方法で［部分文字列取得］ダイアログを表示させます。

部分文字列取得ファンクションを右クリックして［設定］を選択します。

部分文字列取得ファンクションをダブルクリックします。

［部分文字列取得］ダイアログが表示されます。

［部分文字列取得］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.20　部分文字列取得ダイアログ」を参照してください。

［入力］に変換元ノードが指定されている場合，その変換元ノードに条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングさせたいとき，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。

［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。

ノード条件の設定方法については，「7.7　ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノード条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.11　ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。

取り出す文字列を指定します。

取り出す範囲を文字列の先頭から指定する場合

［先頭からの範囲指定］ラジオボタンを選択し，［開始位置］に取り出す文字列の開始文字の位置を指定します。取り出す文字列の文字数を指定する場合，［文字数］に取り出す文字数を指定します。［開始位置］で指定した開始文字の位置から末尾までの文字列を取り出す場合，［開始位置から末尾までを取得］チェックボックスをチェックします。

取り出す範囲を文字列の末尾から指定する場合

［末尾からの範囲指定］ラジオボタンを選択し，［開始位置］に取り出す文字列の開始文字の位置を指定します。取り出す文字列の文字数を指定する場合，［文字数］に取り出す文字数を指定します。［開始位置］で指定した開始文字の位置から先頭までの文字列を取り出す場合，［開始位置から先頭までを取得］チェックボックスをチェックします。

文字列を2つに分割して，分割した前の部分かあとの部分かのどちらかを指定する場合

［分割文字列指定］ラジオボタンを選択し，［分割文字列］にマッピング元の文字列を分割する文字（文字列）を指定します。先頭の文字から［分割文字列］で指定した文字（文字列）より前の文字列を取り出したい場合，［取得部位］に「前」を指定します。［分割文字列］で指定した文字（文字列）のあとから末尾までの文字列を取り出したい場合，［取得部位］に「後」を指定します。

［OK］ボタンをクリックします。

7.5.3　文字列の文字数を代入する

マッピング元の文字列の文字数をマッピング先に代入します。

(1)　使用するファンクション

マッピング元の文字列の文字数をマッピング先に代入するには，文字数取得ファンクションを使用します。文字数取得ファンクションを使用した例を次に示します。

図7‒4　文字数取得ファンクションの使用例

(2)　設定手順

マッピング元の文字列の文字数をマッピング先に代入する手順を次に示します。

パレットから文字数取得ファンクション（length）を選択して，マッピングビューアに配置します。

マッピング線を設定します。

次のどちらかの方法で［文字数取得］ダイアログを表示させます。

文字数取得ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

文字数取得ファンクションをダブルクリックします。

［文字数取得］ダイアログが表示されます。

［文字数取得］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.21　文字数取得ダイアログ」を参照してください。

［入力］に変換元ノードが指定されている場合，その変換元ノードに条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングさせたいとき，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。

［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。

ノード条件の設定方法については，「7.7　ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノード条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.11　ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

7.5.4　指定文字列の有無，または指定文字列の開始を調査する

マッピング元の文字列に指定した文字列が含まれているか，または指定した文字列で開始されているかを調査して，マッピング先にその論理値を代入します。

(1)　使用するファンクション

マッピング元の文字列に指定した文字列が含まれているか，または指定した文字列で開始されているかを調査して，マッピング先にその論理値を代入するには，文字列調査ファンクションを使用します。文字列調査ファンクションを使用した例を次に示します。

図7‒5　文字列調査ファンクションの使用例

(2)　設定手順

マッピング元の文字列を調査し，マッピング先に論理値を代入する手順を次に示します。

パレットから文字列調査ファンクション（contain）を選択して，マッピングビューアに配置します。

マッピング線を設定します。

次のどちらかの方法で［文字列調査］ダイアログを表示させます。

文字列調査ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

文字列調査ファンクションをダブルクリックします。

［文字列調査］ダイアログが表示されます。

［文字列調査］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.22　文字列調査ダイアログ」を参照してください。

［入力］に変換元ノードが指定されている場合，その変換元ノードに条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングさせたいとき，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。

［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。

ノード条件の設定方法については，「7.7　ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノード条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.11　ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。

［調査種別］に次のどちらかを選択します。

［調査文字列］で指定した文字列が含まれているか調査する場合

「指定文字列を含む」を選択します。

［調査文字列］で指定した文字列で開始されているか調査する場合

「指定文字列から開始」を選択します。

［調査文字列］に調査対象となる文字列を指定します。

［OK］ボタンをクリックします。

7.5.5　文字列の空白を除去する

マッピング元の文字列の先頭と末尾の空白（半角スペース，タブ，復帰（Carriage Return），および改行（Line Feed））を除去します。また，文字列間の連続した空白を1つの半角スペースに置換します。

(1)　使用するファンクション

文字列の空白を除去するには，空白除去ファンクションを使用します。空白除去ファンクションを使用した例を次に示します。

図7‒6　空白除去ファンクションの使用例

(2)　設定手順

文字列の空白を除去する手順を次に示します。

パレットから空白除去ファンクション（trim）を選択して，マッピングビューアに配置します。

マッピング線を設定します。

次のどちらかの方法で［空白除去］ダイアログを表示させます。

空白除去ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

空白除去ファンクションをダブルクリックします。

［空白除去］ダイアログが表示されます。

［空白除去］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.23　空白除去ダイアログ」を参照してください。

［入力］に変換元ノードが指定されている場合，その変換元ノードに条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングさせたいとき，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。

［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。

ノード条件の設定方法については，「7.7　ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノード条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.11　ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

7.5.6　数値をフォーマット変換する

マッピング元の数値をjava.text.DecimalFormatクラスの形式のパターンでフォーマット変換します。また，パターンに指定する小数点文字または桁区切り文字をデフォルトから変更できます。java.text.DecimalFormatクラスの形式のパターンの詳細については，JavaのAPIに関するドキュメントを参照してください。

(1)　使用するファンクション

マッピング元の数値をjava.text.DecimalFormatクラスの形式のパターンでフォーマット変換するには，数値フォーマット変換ファンクションを使用します。数値フォーマット変換ファンクションを使用した例を次に示します。

図7‒7　数値フォーマット変換ファンクションの使用例

(2)　設定手順

マッピング元の数値をjava.text.DecimalFormatクラスの形式のパターンでフォーマット変換する手順を次に示します。

パレットから数値フォーマット変換ファンクション（format）を選択して，マッピングビューアに配置します。

マッピング線を設定します。

次のどちらかの方法で［数値フォーマット変換］ダイアログを表示させます。

数値フォーマット変換ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

数値フォーマット変換ファンクションをダブルクリックします。

［数値フォーマット変換］ダイアログが表示されます。

［数値フォーマット変換］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.24　数値フォーマット変換ダイアログ」を参照してください。

［入力］に変換元ノードが指定されている場合，その変換元ノードに条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングさせたいとき，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。

［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。

ノード条件の設定方法については，「7.7　ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノード条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.11　ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。

［パターン］に変換後のjava.text.DecimalFormatクラスの形式のパターン文字列を指定します。

小数点文字または桁区切り文字をデフォルトから変更する場合，［記号を変更する］チェックボックスをチェックし，次のように指定します。

小数点文字を変更する場合

［小数点文字］に変更後の小数点文字の記号を指定します。省略した場合，デフォルトの記号となります。

桁区切り文字を変更する場合

［桁区切り文字］に変更後の桁区切り文字の記号を指定します。省略した場合，デフォルトの記号となります。

［OK］ボタンをクリックします。

7.5.7　数値を演算する

2つのマッピング元の数値に対して，指定した演算をします。指定できる演算の種類を次に示します。

+（加算）

-（減算）

*（乗算）

/（除算）

%（剰余）

入力値が数値以外の場合は，エラーの値（NaN）を返します。

(1)　使用するファンクション

2つのマッピング元の数値に対して，指定した演算をするには，数値演算ファンクションを使用します。数値演算ファンクションを使用した例を次に示します。

図7‒8　数値演算ファンクションの使用例

(2)　設定手順

2つのマッピング元の数値に対して，指定した演算をする手順を次に示します。

パレットから数値演算ファンクション（calc）を選択して，マッピングビューアに配置します。

マッピング線を設定します。

次のどちらかの方法で［数値演算］ダイアログを表示させます。

数値演算ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

数値演算ファンクションをダブルクリックします。

［数値演算］ダイアログが表示されます。

［数値演算］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.25　数値演算ダイアログ」を参照してください。

［演算］に実行したい演算を指定します。

［入力1］または［入力2］に変換元ノードが指定されている場合，その変換元ノードに条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングさせたいとき，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。

［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。

ノード条件の設定方法については，「7.7　ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノード条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.11　ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

7.5.8　小数点以下の端数を処理する

マッピング元の数値が小数の場合，小数点以下の端数を処理します。指定できる端数の処理を次に示します。

四捨五入

切り捨て

切り上げ

(1)　使用するファンクション

小数点以下の端数を処理するには，端数処理ファンクションを使用します。端数処理ファンクションを使用した例を次に示します。

図7‒9　端数処理ファンクションの使用例

(2)　設定手順

小数点以下の端数を処理する手順を次に示します。

パレットから端数処理ファンクション（round）を選択して，マッピングビューアに配置します。

マッピング線を設定します。

次のどちらかの方法で［端数処理］ダイアログを表示させます。

端数処理ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

端数処理ファンクションをダブルクリックします。

［端数処理］ダイアログが表示されます。

［端数処理］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.26　端数処理ダイアログ」を参照してください。

［入力］に指定されている変換元ノードに条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングさせたい場合，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。

［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。

ノード条件の設定方法については，「7.7　ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノード条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.11　ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。

［種別］に実行したい端数の処理を指定します。

［OK］ボタンをクリックします。

7.5.9　複数のノードセットのノードの数値を合計する

複数のマッピング元のノードセットを指定し，そのノードセットに含まれているノードの数値を合計します。

(1)　使用するファンクション

複数のノードセットのノードの数値を合計するには，総和ファンクションを使用します。総和ファンクションを使用した例を次に示します。

図7‒10　総和ファンクションの使用例

(2)　設定手順

複数のノードセットのノードの数値を合計する手順を次に示します。

パレットから総和ファンクション（sum）を選択して，マッピングビューアに配置します。

マッピング線を設定します。

次のどちらかの方法で［総和］ダイアログを表示させます。

総和ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

総和ファンクションをダブルクリックします。

［総和］ダイアログが表示されます。

［総和］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.27　総和ダイアログ」を参照してください。

［入力］に合計させたい数値のマッピング元を追加する場合，［ノード追加］ボタンをクリックします。

［ノード選択］ダイアログが表示されます。

マッピング元となるノードセットを指定します。

［入力］に合計させたい数値のマッピング元が設定されます。

［入力］に指定されている変換元ノードに条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングさせたい場合，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。

［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。

ノード条件の設定方法については，「7.7　ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノード条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.11　ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

7.5.10　否定演算を使用する

入力値を16進文字列であるものとし，否定演算を実行します。入力値が16進文字列以外の場合は，エラーの値（NaN）を返します。入力値が64ビットを超える場合，64ビットより上位ビットを切り捨てます。

変換元ノード，ファンクションは変換実行時に文字列化されます。

(1)　使用するファンクション

否定演算を実行するには，否定演算ファンクションを使用します。使用例を次に示します。

図7‒11　否定演算ファンクションの使用例

(2)　設定手順

否定演算を設定する手順を次に示します。

パレットから否定演算ファンクション（not）を選択して，マッピングビューアに配置します。

マッピング線を設定します。

次のどちらかの方法で［否定演算］ダイアログを表示させます。

否定演算ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

否定演算ファンクションをダブルクリックします。

［否定演算］ダイアログが表示されます。

［否定演算］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.28　否定演算ダイアログ」を参照してください。

［入力］に否定演算の入力値を指定する場合，［ノード選択］ボタンをクリックします。

［ノード選択］ダイアログが表示されます。

入力値となるノードセットを指定します。

［入力］に否定演算の入力値が設定されます。

［入力］に指定されている入力値に条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングさせたい場合，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。

［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。

ノード条件の設定方法については，「7.7　ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノード条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.11　ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。

［入力］に否定演算の対象とするファンクションを指定したい場合，［ファンクション選択］ボタンをクリックします。

［ファンクション選択］ダイアログが表示されます。

［ファンクション選択］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.9　ファンクション選択ダイアログ」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

7.5.11　論理演算を使用する

入力値を16進文字列であるものとし，論理演算を実行します。演算の種類として，「AND」（論理積），「OR」（論理和），「XOR」（排他的論理和）が指定できます。入力値が16進文字列以外の場合は，エラーの値（NaN）を返します。入力値が64ビットを超える場合，64ビットより上位ビットを切り捨てます。

なお，論理演算ファンクションは，ビッグエンディアンで処理します。2つの入力値の桁数が異なる場合は，大きい桁数に合わせて演算します。変換元ノード，ファンクションは変換実行時に文字列化されます。

(1)　使用するファンクション

論理演算を実行するには，論理演算ファンクションを使用します。使用例を次に示します。

図7‒12　論理演算ファンクションの使用例

(2)　設定手順

論理演算を設定する手順を次に示します。

パレットから論理演算ファンクション（bitop）を選択して，マッピングビューアに配置します。

マッピング線を設定します。

次のどちらかの方法で［論理演算］ダイアログを表示させます。

論理演算ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

論理演算ファンクションをダブルクリックします。

［論理演算］ダイアログが表示されます。

［論理演算］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.29　論理演算ダイアログ」を参照してください。

［入力1］に論理演算の入力値を指定する場合，［入力1］の［ノード選択］ボタンをクリックします。

［ノード選択］ダイアログが表示されます。

入力値となるノードセットを指定します。

［入力1］に論理演算の入力値が設定されます。

［入力2］に論理演算の入力値を指定する場合，［入力2］の［ノード選択］ボタンをクリックします。

［ノード選択］ダイアログが表示されます。

入力値となるノードセットを指定します。

［入力2］に論理演算の入力値が設定されます。

［入力1］または［入力2］に指定されている入力値に条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングさせたい場合，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。

［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。

ノード条件の設定方法については，「7.7　ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノード条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.11　ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。

［入力1］または［入力2］に論理演算の対象とするファンクションを指定したい場合，［ファンクション選択］ボタンをクリックします。

［ファンクション選択］ダイアログが表示されます。

［ファンクション選択］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.9　ファンクション選択ダイアログ」を参照してください。

［演算］から演算方法を指定します。

［OK］ボタンをクリックします。

7.5.12　シフト演算を使用する

入力値を16進文字列であるものとし，シフト演算を実行します。シフト演算では，シフト量，シフト方向，シフト種別で指定した方法でシフト演算した結果を出力サイズで指定したサイズ分，下位ビットから取得し，返します。入力値が16進文字列以外の場合は，エラーの値（NaN）を返します。入力値が64ビットを超える場合，64ビットより上位ビットを切り捨てます。

なお，シフト演算ファンクションは，ビッグエンディアンで処理します。

(1)　使用するファンクション

シフト演算を実行するには，シフト演算ファンクションを使用します。使用例を次に示します。

図7‒13　シフト演算ファンクションの使用例

(2)　設定手順

シフト演算を設定する手順を次に示します。

パレットからシフト演算ファンクション（shift）を選択して，マッピングビューアに配置します。

マッピング線を設定します。

次のどちらかの方法で［シフト演算］ダイアログを表示させます。

シフト演算ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

シフト演算ファンクションをダブルクリックします。

［シフト演算］ダイアログが表示されます。

［シフト演算］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.30　シフト演算ダイアログ」を参照してください。

［入力］にシフト演算の入力値を指定する場合，［ノード選択］ボタンをクリックします。

［ノード選択］ダイアログが表示されます。

入力値となるノードセットを指定します。

［入力］にシフト演算の入力値が設定されます。

［入力］に指定されている入力値に条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングさせたい場合，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。

［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。

ノード条件の設定方法については，「7.7　ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノード条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.11　ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。

［入力］にシフト演算の対象とするファンクションを指定したい場合，［ファンクション選択］ボタンをクリックします。

［ファンクション選択］ダイアログが表示されます。

［ファンクション選択］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.9　ファンクション選択ダイアログ」を参照してください。

シフト量を指定します。

出力サイズを指定します。

シフト方向を指定します。

シフト種別を指定します。

［OK］ボタンをクリックします。

(3)　実行例

実行例を次に示します。

入力※1

シフト量

出力サイズ

シフト方向

シフト種別

出力結果※1※2※3

76(0111 0110)

3

8

左

算術

b0(1011 0000)

右

算術

0e(0000 1110)

右

論理

0e(0000 1110)

89(1000 1001)

左

算術

48(0100 1000)

右

算術

f1(1111 0001)

右

論理

11(0001 0001)

76(0111 0110)

2

6

左

算術

18(0001 1000) [d8(1101 1000)]

右

算術

1d(0001 1101) [1d(0001 1101)]

右

論理

1d(0001 1101) [1d(0001 1101)]

89(1000 1001)

左

算術

24(0010 0100) [24(0010 0100)]

右

算術

22(0010 0010) [e2(1110 0010)]

右

論理

22(0010 0010) [22(0010 0010)]

注※1

( )内は，2進整数文字列表記です。

注※2

[ ]内は，出力ビット数で切り捨てられる前の値です。

注※3

太字は，補完ビットです。

7.5.13　ノード数を代入する

マッピング元のノードセットのノード数をマッピング先に代入します。

(1)　使用するファンクション

マッピング元のノードセットのノード数をマッピング先に代入するには，ノード数取得ファンクションを使用します。ノード数取得ファンクションを使用した例を次に示します。

図7‒14　ノード数取得ファンクションの使用例

(2)　設定手順

マッピング元のノードセットのノード数をマッピング先に代入する手順を次に示します。

パレットからノード数取得ファンクション（count）を選択して，マッピングビューアに配置します。

マッピング線を設定します。

次のどちらかの方法で［ノード数取得］ダイアログを表示させます。

ノード数取得ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

ノード数取得ファンクションをダブルクリックします。

［ノード数取得］ダイアログが表示されます。

［ノード数取得］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.32　ノード数取得ダイアログ」を参照してください。

［入力］に指定されている変換元ノードに条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングさせたい場合，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。

［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。

ノード条件の設定方法については，「7.7　ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノード条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.11　ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

7.5.14　ノード名を代入する

マッピング元のノード名をマッピング先に代入します。マッピング元（変換元ノード）のインスタンスが存在しない場合，空文字列を代入します。

(1)　使用するファンクション

マッピング元のノード名をマッピング先に代入するには，ノード名取得ファンクションを使用します。ノード名取得ファンクションを使用した例を次に示します。

図7‒15　ノード名取得ファンクションの使用例

(2)　設定手順

マッピング元のノード名をマッピング先に代入する手順を次に示します。

パレットからノード名取得ファンクション（name）を選択して，マッピングビューアに配置します。

マッピング線を設定します。

次のどちらかの方法で［ノード名取得］ダイアログを表示させます。

ノード名取得ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

ノード名取得ファンクションをダブルクリックします。

［ノード名取得］ダイアログが表示されます。

［ノード名取得］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.31　ノード名取得ダイアログ」を参照してください。

［入力］に指定されている変換元ノードに条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングさせたい場合，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。

［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。

ノード条件の設定方法については，「7.7　ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノード条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.11　ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

7.5.15　ノードの有無を調査する

指定したマッピング元の変換元ノードが存在するかを調査して，マッピング先にその論理値を代入します。

(1)　使用するファンクション

指定したマッピング元の変換元ノードが存在するかを調査して，マッピング先にその論理値を代入するには，ノード調査ファンクションを使用します。ノード調査ファンクションを使用した例を次に示します。

図7‒16　ノード調査ファンクションの使用例

(2)　設定手順

指定したマッピング元の変換元ノードが存在するか調査する手順を次に示します。

パレットからノード調査ファンクション（exist）を選択して，マッピングビューアに配置します。

マッピング線を設定します。

次のどちらかの方法で［ノード調査］ダイアログを表示させます。

ノード調査ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

ノード調査ファンクションをダブルクリックします。

［ノード調査］ダイアログが表示されます。

［ノード調査］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.33　ノード調査ダイアログ」を参照してください。

［入力］に指定されている変換元ノードに条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングさせたい場合，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。

［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。

ノード条件の設定方法については，「7.7　ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノード条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.11　ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

7.5.16　くり返しを対応づける

複数回出現する変換先ノードに対して，複数回出現する変換元ノードをマッピング元として，くり返しを対応づけます。また，複数回出現する変換元ノードのインスタンスをソートすることもできます。

ここでは，くり返しを対応づける基本的な方法を説明します。くり返しの合成，くり返し依存対象などの内容については，「7.6　くり返しの設定」を参照してください。

(1)　使用するファンクション

複数回出現する変換先ノードに対して，複数回出現する変換元ノードをマッピング元として，くり返しを対応づけるには，くり返しファンクションを使用します。くり返しファンクションを使用した例を次に示します。

図7‒17　くり返しファンクションの使用例

(2)　設定手順

複数回出現する変換先ノードに対して，複数回出現する変換元ノードをマッピング元として，くり返しを対応づける手順を次に示します。

パレットからくり返しファンクション（loop）を選択して，マッピングビューアに配置します。

マッピング線を設定します。

次のどちらかの方法で［くり返し］ダイアログを表示させます。

くり返しファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

くり返しファンクションをダブルクリックします。

［くり返し］ダイアログが表示されます。

［くり返し］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.7　くり返し設定ダイアログ」を参照してください。

変換元ノードのインスタンスをソートする場合，［追加］ボタンをクリックします

［ソート条件追加/編集］ダイアログが表示されます。

［ソート条件追加/編集］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.35　ソート条件追加/編集ダイアログ」を参照してください。

［ノード選択］ボタンをクリックします。

［ノード選択］ダイアログが表示されます。［ノード選択］ダイアログで，ソートさせたいインスタンスの変換元ノードを指定します。

次の項目を設定します。

［順序］

［昇順］または［降順］を選択します。

［言語］

［日本語］，［英語］，または［自動］を選択します。

［データタイプ］

［テキスト］または［数値］を選択します。

［優先順位］

［大文字］または［小文字］を選択します。

［OK］ボタンをクリックします。

［くり返し］ダイアログの［ソート条件］に，［ソート条件追加/編集］ダイアログで指定した内容が設定されます。

［ソート条件］にキーを追加する場合，手順4〜手順7.をくり返します。

キーは8つまで設定できます。

［ソート条件］の順番を変える場合，［上へ］ボタンまたは［下へ］ボタンをクリックします。

［ソート条件］でいちばん上に設定した条件から順にソートされます。

例えば，いちばん上に日付，2番目に名前を条件として設定した場合，まず全体を日付でソートします。次に，ソートした中に同じ日付があった場合，その日付の中でさらに名前でソートします。

［OK］ボタンをクリックします。

注意事項

同じ変換先ノードに対して，くり返しをネストして定義しないでください。つまり，同じ変換先ノードに対して，くり返しファンクションを直列に接続しないでください。

同じ変換先ノードに対して，同じくり返し依存対象の代入線を複数設定しないでください。くり返し依存対象については，「7.6.3　くり返し依存対象の対応づけ」を参照してください。

同じ変換先ノードに対して，同じくり返し依存対象のくり返し対応線および代入線を同時に設定しないでください。くり返し依存対象については，「7.6.3　くり返し依存対象の対応づけ」を参照してください。

変換先ノードにくり返しを定義した場合，変換先ノードの子孫ノードにはくり返し依存対象を設定してください。くり返し依存対象については，「7.6.3　くり返し依存対象の対応づけ」を参照してください。

7.5.17　条件によって異なる値を出力する

ある条件を設定して，その条件に合致する場合または合致しない場合で，異なる値を出力します。

(1)　使用するファンクション

ある条件を設定して，その条件に合致する場合または合致しない場合で，異なる値を出力させるには，選択ファンクションを使用します。選択ファンクションを使用した例を次に示します。

図7‒18　選択ファンクションの使用例

(2)　設定手順

ある条件を設定して，その条件に合致する場合または合致しない場合で，異なる値を出力させる手順を次に示します。

パレットから選択ファンクション（choose）を選択して，マッピングビューアに配置します。

マッピング線を設定します。

パレットのツールではなく，［選択］ダイアログでマッピング元を設定してマッピング線を設定する場合は，手順.7〜手順.11を実施します。

次のどちらかの方法で［選択］ダイアログを表示させます。

選択ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

選択ファンクションをダブルクリックします。

［選択］ダイアログが表示されます。

手順2.でマッピング線を設定した場合は，［条件と出力値］の［出力値］にマッピング元が設定されています。

［選択］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.36　選択ダイアログ」を参照してください。

次のどちらかの方法で［条件追加/編集］ダイアログを表示させます。

［条件と出力値］の［出力値］にマッピング元が設定されている場合

［条件と出力値］の［出力値］に設定されているマッピング元を選択して，［編集］ボタンをクリックします。

［条件と出力値］の［出力値］にマッピング元が設定されていない場合

［追加］ボタンをクリックします。

［条件追加/編集］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.37　条件追加/編集ダイアログ」を参照してください。

［条件設定］ボタンをクリックします。

［条件設定］ダイアログが表示されます。

条件を設定します。

［条件設定］ダイアログでの条件設定の方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.12　条件設定ダイアログ（ノード条件の設定）」を参照してください。

［条件がtrueの場合］欄で次のように指定します。

変換先ノードを出力させる場合

［ノードを出力する］チェックボックスにチェックします。

変換先ノードを出力させない場合

［ノードを出力しない］チェックボックスにチェックします。

なお，［条件と出力値］の［出力値］ですでにマッピング元が設定されている場合，［値］にマッピング元が表示されます。マッピング元を変更しないときは，手順.10に進んでください。

手順7.で［ノードを出力する］チェックボックスにチェックした場合，［出力値］欄で次のように指定します。

変換先ノードに値を出力させる場合

［値を出力する］チェックボックスにチェックします。

変換先ノードに値を出力させない場合

［空ノード］チェックボックスにチェックします。

手順8.で［値を出力する］チェックボックスにチェックした場合，［値］を次のように指定します。

変換元ノードの値を出力させる場合

［ノード選択］ボタンをクリックすると，［ノード選択］ダイアログが表示されます。［ノード選択］ダイアログで，値を出力させたい変換元ノードを選択します。

ファンクションの値を出力させる場合

［ファンクション選択］ボタンをクリックすると，［ファンクション選択］ダイアログが表示されます。［ファンクション選択］ダイアログで，値を出力させたいファンクションを選択します。

［値］に変換元ノードが指定されている場合，その変換元ノードに条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングさせたいとき，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。

［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。

ノード条件の設定方法については，「7.7　ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノード条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.11　ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

［条件追加/編集］ダイアログが閉じます。

条件を追加または編集する場合，手順4.〜手順.11をくり返します。

［条件と出力値］に複数の条件およびマッピング元を指定した場合，いちばん上に表示された条件から順に，条件を判定します。

どの条件にも合致しない場合のマッピング元を，［選択］ダイアログの［どの条件にも合致しない場合］欄で設定します。

設定方法は，［条件追加/編集］ダイアログの［条件がtrueの場合］欄と同じです。

［OK］ボタンをクリックします。

［選択］ダイアログで設定した条件中に，マッピング元以外の変換元ノードまたはファンクションを指定した場合，その条件中の変換元ノードまたはファンクションと選択ファンクションの間にはマッピング線[図データ]（条件線）が設定されます。

注意事項

複合内容の変換先ノードにマッピングする場合，［値を出力する］を選択して［値］を指定しないでください。また，複合内容以外の変換先ノードにマッピングする場合，［値を出力する］を選択したときは，必ず［値］を指定してください。

すべての子要素の最小出現回数が1回以上に設定されているchoice要素にマッピングする場合，［空ノード］を指定しないでください。

最小出現回数が1回以上に設定されている子要素を持つ要素（choice要素以外）にマッピングする場合，［空ノード］を指定しないでください。

最小出現回数が1回以上に設定されているノードにマッピングする場合，［ノードを出力しない］を指定しないでください。

出力値にくり返しファンクションを一つでも設定した場合，ほかの出力値もすべてくり返しファンクションを設定してください。また，出力値にくり返しファンクション以外を設定した場合，ほかの出力値もすべてくり返しファンクション以外を設定してください。

7.5.18　指定した値を代入する

マッピング先に指定した値を代入します。指定できる値を次に示します。

文字列

数値

論理値（「真」または「偽」）

特殊ノード（「ノード出力なし」または「空ノード」）

(1)　使用するファンクション

マッピング先に，指定した値を代入するには，定数ファンクションを使用します。定数ファンクションに指定した値は，複数のマッピング先に代入できます。定数ファンクションにはマッピング元がありません。したがって，定数ファンクションの値がそのままマッピング先に代入されます。定数ファンクションの使用例を次の図に示します。

図7‒19　定数ファンクションの使用例

(2)　設定手順

マッピング先に，指定した値を代入する手順を次に示します。

パレットから定数ファンクション（const）を選択して，マッピングビューアに配置します。

マッピング線を設定します。

次のどちらかの方法で［定数］ダイアログを表示させます。

定数ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

定数ファンクションをダブルクリックします。

［定数］ダイアログが表示されます。

［定数］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.41　定数ダイアログ」を参照してください。

マッピング先に代入する値を指定します。

文字列を指定する場合

［文字列］ラジオボタンを選択し，［値］に代入する値を指定します。

数値を指定する場合

［数値］ラジオボタンを選択し，［値］に代入する数値を指定します。

論理値を指定する場合

［論理値］ラジオボタンを選択し，［論理値］欄で［真］または［偽］を選択します。

特殊ノードを指定する場合

［特殊ノード］ラジオボタンを選択し，［値］欄で［ノード出力なし］または［空ノード］を選択します。

参考

空文字列を指定したい場合

手順4で［文字列］ラジオボタンを選択し，［値］に何も入力しなければ空文字列が設定できます。

［OK］ボタンをクリックします。

注意事項

特殊ノードを指定する場合，マッピング先には変換先ノードを指定してください。

特殊ノード以外を指定する場合，マッピング先には複合型ノード以外のノードを指定してください。

特殊ノードでノード出力なしを指定した場合，マッピング先には最小出現回数が0回の変換先ノードを指定してください。

すべての子要素の最小出現回数が1回以上に設定されているchoice要素にマッピングする場合，特殊ノードの空ノード以外を指定してください。

最小出現回数が1回以上に設定されている子要素を持つ要素（choice要素以外）にマッピングする場合，特殊ノードの空ノード以外を指定してください。

7.5.19　変換テーブルを利用して値を変換する

変換テーブルを利用して，マッピング元の値を変換してマッピング先に代入します。

(1)　使用するファンクション

変換テーブルを利用して，マッピング元の値を変換してマッピング先に代入するには，値置換えファンクションを使用します。

値置換えファンクションを使用した例を次に示します。

図7‒20　値置換えファンクションの使用例

(2)　設定手順

変換テーブルを利用して，マッピング元の値を変換してマッピング先に代入するには，まず，変換テーブルを作成・保存します。作成した変換テーブルの情報をJ2EEサーバ用ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）に記述すると，変換テーブルが利用できる状態になります。変換テーブルが利用できる状態になったあと，値置換えファンクションを定義します。

(a)　変換テーブルの作成と保存

変換テーブルの作成と保存について説明します。

ポイント

作成した変換テーブルはパッケージングの対象にはなりません。そのため，実行環境での実運用開始後にも，任意のタイミングで編集できます。編集された内容は，次回のシステム起動時に反映されます。

変換テーブルの作成

変換テーブルは，csvファイルで作成します。csvファイルの形式を次に示します。

"値A01","値B01"
"値A02","値B02"
"値A03","値B03"
　　　 :

同じ行に記述した「値Ann」と「値Bnn」を一対の組み合わせとして値を置き換えます。置き換え対象の文字列はダブルクォーテーション（"）で囲んで記述します。置き換え対象の文字列にダブルクォーテーションが含まれる場合，ダブルクォーテーションをエスケープ文字として使用できます。エスケープ対象外の文字をエスケープした場合，エスケープ文字は無視されて，以降の文字が処理されます。

なお，変換テーブルに使用できる文字コードは次のとおりです。

MS932

UTF8

UTF16（ビッグエンディアン，またはリトルエンディアン）

変換テーブルの記述に使用する文字について次の表に示します。

表7‒4　変換テーブルに使用する文字

対象

使用する文字

開始文字

開始文字は不要です。

終了文字

次のどちらかの改行コードです。

LF（0x0A）

CR＋LF（0x0D0A）

実行するOSがUNIXの場合はLF，Windowsの場合はCR+LFを使用します。

注

LF：ラインフィード

CR：キャリッジリターン

中間区切り文字

コンマ（,）を利用します。

注意事項

変換テーブルに記述した変換対象は文字列として扱います。そのため，値置換えファンクションへの入力値が数値の場合，文字列に変換して処理されます。

変換対象および入力値に，空要素は指定できません。

属性値を入力する場合，入力値は正規化（タブをスペースに置き換えたり，連続したスペースを1つのスペースに置き換えたりするなど）した値で扱います。そのため，変換テーブルに記述した検索キー値も，正規化後の値を考慮する必要があります。

ポイント

「値Ann」から「値Bnn」の変換にするか，「値Bnn」から「値Ann」の変換にするかは，値置換えファンクションを定義するときに設定できます。

変換テーブルの保存

作成した変換テーブルは，任意の場所に保存します。

(b)　J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）への登録

変換テーブルを作成したあとには，usrconf.propertiesに作成した変換テーブルを登録します。変換テーブルの登録方法の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「2.3.9　J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）を設定する」の値置換えファンクションで使用する変換テーブルの登録に関する説明を参照してください。

(c)　値置換えファンクションの定義

値置換えファンクションを利用して，マッピング元の値を変換してマッピング先に代入するための手順を次に示します。

パレットから値置換えファンクション（replace）を選択して，マッピングビューアに配置します。

マッピング線を設定します。

次のどちらかの方法で［値置換え］ダイアログを表示させます。

値置換えファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

値置換えファンクションをダブルクリックします。

［値置換え］ダイアログが表示されます。

［値置換え］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.38　値置換えダイアログ」を参照してください。

［入力］に変換元ノードが指定されている場合，その変換元ノードに条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングさせたいとき，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。

［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。

ノード条件の設定方法については，「7.7　ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノード条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.11　ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。

［変換テーブルID］にJ2EEサーバ用ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）に記述した変換テーブルの名称を指定します。

［検索キー列指定］で，変換テーブルの左列と右列のどちらを値の置き換え元とするか選択します。

［検索失敗時の動作］で，マッピング元からの入力値が変換テーブルに存在しなかった場合のシステムの動作を選択します。

デフォルト値を出力してマッピング先に代入する場合

［デフォルト値を代入］をラジオボタンで選択し，［値］にデフォルト値として利用する文字列を入力します。

変換エラーにする場合

［変換エラー］をラジオボタンで選択します。

［OK］ボタンをクリックします。

7.5.20　基数変換する

入力値を入力基数で指定した基数であるものとし，入力値を出力基数に指定した基数に変換します。入力値が入力基数で指定した基数以外の場合は，エラーの値（NaN）を返します。入力値が64ビットを超える場合，64ビットより上位ビットを切り捨てます。

なお，基数変換ファンクションは，ビッグエンディアンで処理します。

基数変換の仕様を次に示します。

入力基数が10進数の場合，64ビットとして基数変換する。

出力基数が10進数の場合，4ビット単位に拡張した入力データの最上位ビットを符号ビットとする。

入力基数と出力基数が10進数でない場合，変換元のビット長に合わせる。入力基数が2進数の場合，4ビットに満たないデータは4ビット単位になるよう拡張する。

入力基数の入力値の形式を次に示す。

入力基数

形式

2進数

[01]+

10進数

[+-]?[0-9]+

16進数

[0-9a-fA-F]+

(1)　使用するファンクション

入力値を出力基数に指定した基数に変換するには，基数変換ファンクションを使用します。使用例を次に示します。

図7‒21　基数変換ファンクションの使用例

(2)　設定手順

入力値を出力基数に指定した基数に変換する手順を次に示します。

パレットから基数変換ファンクション（radix）を選択して，マッピングビューアに配置します。

マッピング線を設定します。

次のどちらかの方法で［基数変換］ダイアログを表示させます。

基数変換ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

基数変換ファンクションをダブルクリックします。

［基数変換］ダイアログが表示されます。

［基数変換］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.39　基数変換ダイアログ」を参照してください。

［入力］に基数変換の入力値を指定する場合，［ノード選択］ボタンをクリックします。

［ノード選択］ダイアログが表示されます。

入力値となるノードセットを指定します。

［入力］に基数変換の入力値が設定されます。

［入力］に指定されている入力値に条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングさせたい場合，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。

［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。

ノード条件の設定方法については，「7.7　ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノード条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.11　ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。

［入力］に基数変換の対象とするファンクションを指定したい場合，［ファンクション選択］ボタンをクリックします。

［ファンクション選択］ダイアログが表示されます。

［ファンクション選択］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.9　ファンクション選択ダイアログ」を参照してください。

入力基数を指定します。

出力基数を指定します。

［OK］ボタンをクリックします。

(3)　実行例

実行例を次に示します。

入力

基数変換

結果

1101

2進数→10進数

-3

0100

2進数→10進数

4

1101

2進数→16進数

d

11

10進数→2進数

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1011※1

11

10進数→16進数

00 00 00 00 00 00 00 0b※1

11

16進数→2進数

0001 0001

11

16進数→10進数

17

8b

16進数→10進数

-117

1102

2進数→10進数

NaN※2

110f

10進数→16進数

NaN※2

注※1

太字は，補完ビットです。

注※2

入力値を入力基数で指定した基数に変換できないため，結果が「NaN」となります。

7.5.21　変換元ノードの値にある値を付加する

変換元ノードの値にある値を付加して，マッピング先に代入します。

(1)　使用するファンクション

変換元ノードの値にある値を付加して，マッピング先に代入するには，文字列連結ファンクションおよび定数ファンクションを組み合わせて使用します。文字列連結ファンクションおよび定数ファンクションを組み合わせて使用した例を次に示します。

図7‒22　文字列連結ファンクションおよび定数ファンクションを組み合わせた使用例

(2)　設定手順

変換元ノードの値にある値を付加して，マッピング先に代入する手順を次に示します。

パレットから定数ファンクション（const）を選択して，マッピングビューアに配置します。

定数ファンクションで値を指定します。

値を指定する方法については，「7.5.18　指定した値を代入する」を参照してください。

パレットから文字列連結ファンクション（concat）を選択して，マッピングビューアに配置します。

定数ファンクションで指定した値と変換元ノードの値を，文字列連結ファンクションで連結します。

連結方法については，「7.5.1　複数の文字列を連結する」を参照してください。

7.5.22　変換元ノードの値を倍にする

変換元ノードの値を倍にして，マッピング先に代入します。

(1)　使用するファンクション

変換元ノードの値を倍にして，マッピング先に代入するには，数値演算ファンクションおよび定数ファンクションを組み合わせて使用します。数値演算ファンクションおよび定数ファンクションを組み合わせて使用した例を次に示します。

図7‒23　演算ファンクションおよび定数ファンクションを組み合わせた使用例

(2)　設定手順

変換元ノードの値を倍にして，マッピング先に代入する手順を次に示します。

パレットから定数ファンクション（const）を選択して，マッピングビューアに配置します。

定数ファンクションで値を指定します。

値を指定する方法については，「7.5.18　指定した値を代入する」を参照してください。

パレットから数値演算ファンクション（calc）を選択して，マッピングビューアに配置します。

定数ファンクションで指定した値と変換元ノードの値を，数値演算ファンクションで演算します。

演算方法については，「7.5.7　数値を演算する」を参照してください。

7.5.23　ユーザが作成した任意のJavaプログラムを呼び出す

ユーザが作成した任意のJavaプログラムを呼び出して，ファンクションとして使用します。Service Architectが提供するほかのファンクションではできない加工をしたい場合に使用します。

Service Architectでは，標準のファンクションのほかに，値の加工，取得に便利なカスタムファンクションを提供しています。提供しているカスタムファンクションについては，「7.18　提供しているカスタムファンクション」を参照してください。

なお，呼び出すJavaプログラムの作成方法については，「7.10　カスタムファンクションで使用するJavaプログラムの作成」を参照してください。

(1)　使用するファンクション

ユーザが作成した任意のJavaプログラムを呼び出すには，カスタムファンクションを使用します。

カスタムファンクションからJavaプログラムを呼び出す方法を次の図に示します。なお，カスタムファンクションでは，呼び出すJavaプログラムのことを変換ファンクションと呼びます。

図7‒24　カスタムファンクションからJavaプログラム（変換ファンクション）を呼び出す方法

(2)　設定手順

ユーザが作成した任意のJavaプログラムを呼び出す手順を次に示します。

Eclipseのメニューから［ウィンドウ］−［設定］を選択します。

［設定］ダイアログが表示されます。

ダイアログ左側で［HCSC-Definer］−［データ変換］を選択します。

データ変換定義画面の設定項目がダイアログ右側に表示されます。

［カスタムファンクション］タブをクリックします。

［設定］ダイアログの［カスタムファンクション］タブが表示されます。

変換ファンクション定義ファイルを指定し，［Apply and Close］ボタンをクリックします。

パレットからカスタムファンクション（custom）を選択して，マッピングビューアに配置します。

マッピング線を設定します。

設定するマッピング線の数は，呼び出すJavaプログラムの引数と同数です。

次のどちらかの方法で［カスタム］ダイアログを表示させます。

カスタムファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

カスタムファンクションをダブルクリックします。

［変換ファンクション選択］ボタンをクリックします。

［変換ファンクション選択］ダイアログが表示されます。

カスタムファンクションから呼び出すメソッドを選択し，［OK］ボタンをクリックします。

［変換ファンクション選択］ダイアログが閉じ，［カスタム］ダイアログが表示されます。

［引数名］に対応する入力値を［入力値］に指定します。

指定した入力値がJavaプログラムの引数に入力されます。

［OK］ボタンをクリックします。

注意事項

［カスタム］ダイアログで変換ファンクションの設定をしたあとに，マッピングビューアでマッピング線を設定した場合，引数の入力値は自動で設定されません。再度［カスタム］ダイアログで［引数名］に対応する入力値を［入力値］に指定してください。

カスタムファンクションは，［変換ファンクション選択］ダイアログで選択したときのメソッドの情報で呼び出します。［変換ファンクション選択］ダイアログでメソッドを選択したあとに，変換ファンクション定義ファイルの内容を変更しても，カスタムファンクションから呼び出すメソッドの情報には反映されません。変換ファンクション定義ファイルの変更をカスタムファンクションに反映させる場合は，変換ファンクションを選択し直してください。

次に示す設定内容が不一致の場合，ビジネスプロセスの検証時にエラーは発生しませんが，カスタムファンクションの実行時にエラーが発生します。そのため，設定内容を必ず一致させてください。

変換ファンクション定義ファイルの定義内容

カスタムファンクションの定義内容

パッケージングしたjarファイルの内容

複数の変換ファンクション定義ファイルを使用したい場合は，［設定］ダイアログで変換ファンクション定義ファイルを切り替えてからカスタムファンクションを設定してください。変換ファンクション定義ファイルを切り替えても，設定済みのカスタムファンクションには影響しません。

7.5.24　変換先ノードやファンクションの入力値にXPath式を指定する

変換先ノードやファンクションの入力値にXPath式を指定します。

(1)　使用するファンクション

変換先ノードやファンクションの入力値にXPath式を指定するには，XPathファンクションを使用します。

(2)　設定手順

変換先ノードやファンクションの入力値にXPath式を指定する手順を次に示します。

パレットからXPathファンクション（xpath）を選択して，マッピングビューアに配置します。

次のどちらかの方法で［XPath］ダイアログを表示させます。

XPathファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

XPathファンクションをダブルクリックします。

［XPath］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.42　XPathダイアログ」を参照してください。

［XPath］ダイアログで値を入力します。

XPathファンクションのファンクション名とXPath式を入力します。

［OK］ボタンをクリックします。

XPathファンクションの使用方法については，「7.19　XPathファンクションの使用方法」を参照してください。

(3)　指定できるXPath

XPathの仕様の詳細については，マニュアル「XML Processor ユーザーズガイド」を参照してください。ここでは，XPathファンクションで指定する文字列などについて説明します。

エスケープが必要な文字は，データ変換定義の生成時に次に示す実体参照，または文字参照に置き換えます。

左アングルブラケット（<）：&lt;

右アングルブラケット（>）：&gt;

アンパサンド（&）：&amp;

ダブルクォーテーション（"）：&quot;

アポストロフィ（'）：&#39;

実体参照，および文字参照を含むXPath式は使用できません。

XPathのid関数は使用できません。

XSLTで定義されている関数や拡張関数は使用できません。

N対1変換（入力スキーマを複数指定した場合の変換）で，2番目以降に定義されているスキーマ内のパスをXPathファンクションで指定する場合，XPath式は「$<スキーマの論理名(＝BPの変数名)>/<要素パス>」としてください。なお，「$」を使用した変数の指定は，この指定以外はできません。

指定例を次の図に示します。

図7‒25　N対1変換でのパスの指定例

N対1変換時で，次のすべての条件に当てはまる場合は，XPath関数のnamespace-uriを使用してXPath式を指定してください。

指定するパスに名前空間接頭辞が含まれる

1の名前空間接頭辞がほかのスキーマですでに定義されていて，URIが異なる

指定できないパスの例を次の図に示します。

図7‒26　N対1変換時にパスが指定できないケース

上記の図の例では，XPath関数のnamespace-uriを使用することで，名前空間接頭辞を含まないXPath式を指定できます。変数input5のstr1要素を指定する場合は，次に示すXPath式となります。

$input5/*[local-name()='root' and namespace-uri()='test2']/…/*[local-name()='str1' and namespace-uri()='test2']

デフォルト名前空間を含むパスを指定する場合は，XPath関数のnamespace-uriを使用してURIを指定する必要があります。

次に示す名前空間接頭辞は使用できません。

cscから始まる名前空間接頭辞

xsl

xsi

(4)　検証処理

XPathファンクションで実施する検証について次に示します。

(a)　ダイアログおよびマッピング定義での検証

XPathファンクションでは，ダイアログで［OK］ボタンをクリックしたとき，またはマッピング定義の検証を実行したときに，構文をチェックします。このとき，XPath式に不正がある場合はエラーを表示します。

(b)　注意事項

XPathファンクションの検証処理は，指定したXPath式がXPathおよびXSLTの構文に沿っているかどうかを確認するものであるため，構文として正しい場合でも，パスの指定ミスや関数の使用誤りなどによって，意図した変換にならないケースがあります。そのため，XPathファンクションを使用したマッピングが意図した変換になっていることを，csctransformコマンドでデータ変換を実行して確認してください。

csctransformコマンドの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「csctransform（データ変換のテスト）」を参照してください。

7.6　くり返しの設定

くり返しファンクションを使用したマッピングでは，くり返しを合成したり，くり返し依存対象を変更したりできます。

7.6.1　［くり返し設定］ダイアログを使用してマッピングする

くり返しファンクションまたは選択ファンクション※から変換先ノードへのマッピングは，［くり返し設定］ダイアログを使用することもできます。

［くり返し設定］ダイアログを使用したマッピングの手順を次に示します。

パレットからくり返しファンクションまたは選択ファンクションを選択します。

マッピングビューアで適当な場所をクリックします。

ファンクションがマッピングビューアに配置されます。配置されたファンクションは，ドラッグ＆ドロップで移動できます。

変換先スキーマツリービューア上のマッピング先となる変換先ノードを右クリックして，［くり返し］を選択します。

［くり返し設定］ダイアログが表示されます。

［ファンクション追加］ボタンをクリックします。

［ファンクション選択］ダイアログが表示されます。

マッピング元となるくり返しファンクションまたは選択ファンクションを指定して，［OK］ボタンをクリックします。

［ファンクション名］に指定したファンクション名が設定されます。

［OK］ボタンをクリックします。

マッピング線[図データ]（くり返し対応線）が設定されます。なお，マッピング線の色は変更できます。マッピング線の色を変更する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.13.5　マッピング線の色を変更する」を参照してください。

注※

くり返しファンクションに接続されている，または何も接続されていない選択ファンクションになります。くり返しファンクション以外のファンクションに接続されている場合，［くり返し設定］ダイアログは使用できません。

注意事項

変換元ノードにくり返しを設定した場合，その変換元ノードの子孫のノードもくり返しの対象となり，変換先ノードに出現します。

ただし，［マッピング元設定］ダイアログでマッピング元に絶対パスを指定した場合は，常に絶対パスで指定したノードの値が代入されます。［マッピング元設定］ダイアログでマッピング元に相対パスが表示されている場合には，くり返しを設定した変換元ノードの子孫のノードがくり返し対象となり，くり返しに対応したノードの値が代入されます。

変換元ノードのパスの表示については，「7.6.6　くり返し依存対象が設定された変換元ノードのパスの表示」を参照してください。

7.6.2　くり返しを合成する

複数の変換元ノードのくり返しを合成して，1つの変換先ノードに対応づけることができます。くり返しを合成した場合の画面を次に示します。

図7‒27　くり返しを合成した場合の画面

くり返しを合成した場合，変換先ノードに出現させる変換元ノードの順序を［くり返し設定］ダイアログで設定できます。この場合，loop1に対応した変換元ノード（自宅）とloop2に対応した変換元ノード（勤務地）のどちらを先に変換先ノードに出現させるか決めることができます。なお，くり返しに対応した変換元ノードの子孫のノードもくり返しの対象となり，変換先ノードに出現します。

変換先ノードに代入する変換元ノードの順序を指定する手順を次に示します。

変換先スキーマツリービューア上のマッピング先となる変換先ノードを右クリックして，［くり返し］を選択します。

［くり返し設定］ダイアログが表示されます。

［くり返し］に表示されたファンクション名を，変換先ノードに出現させる順番に並べ替えます。

いちばん上に表示されたファンクション名に対応する変換元ノードから順に，変換先ノードに出現します。

順番を上にしたい場合

上にしたいファンクション名を選択して［上へ］ボタンをクリックします。

順番を下にしたい場合

下にしたいファンクション名を選択して［下へ］ボタンをクリックします。

［OK］ボタンをクリックします。

7.6.3　くり返し依存対象の対応づけ

くり返しファンクションを使用して変換元ノードから変換先ノードへマッピングした場合，そのくり返しファンクションは，自動的に子孫ノードのマッピング元のくり返し対象として対応づけられます。また，くり返しファンクションやマッピング線を削除して，あるノードのくり返しを取り消したとします。その場合，その子孫ノードには，くり返しを取り消したノードの祖先ノードに設定されているくり返しファンクションが，自動的にマッピング元のくり返し対象として対応づけられます。これをくり返しの依存対象といいます。

くり返しの依存対象は次の場合に設定されます。

あるノードにくり返しファンクションを使用してくり返しを設定したあと，その子孫ノードをマッピングした場合

あるノードで使用したくり返しファンクションは，自動的にその子孫ノードのマッピング元のくり返し依存対象となります。

あるノードをマッピングしたあと，その祖先ノードにくり返しファンクションを使用してくり返しを設定した場合

祖先ノードで使用したくり返しファンクションは，その子孫ノードのマッピング元のくり返し依存対象となります。

祖先ノードにくり返しが設定されているノードのくり返しを取り消した場合

祖先ノードに設定されているくり返しファンクションは，くり返しを取り消したノードの子孫ノードで，マッピング元のくり返し依存対象となります。

それぞれの場合のくり返し依存対象が対応づけられるタイミングについて説明します。

(1)　あるノードにくり返しを設定したあと，その子孫ノードをマッピングした場合

あるノードにくり返しを設定したあと，その子孫ノードをマッピングした場合の，くり返し依存対象が対応づけられるタイミングを次に示します。

図7‒28　くり返しファンクションを使用したマッピング

まず，くり返しファンクションを使用して，変換元ノードAから変換先ノードBへマッピングします。

次に，変換元ノードAの子孫ノードであるノードCから，変換先ノードBの子孫ノードであるノードDへマッピングします。

図7‒29　くり返し依存対象が対応づけられるタイミング（子孫ノードにファンクションがない場合）

ノードDに接続されたとき，子孫ノードに対してくり返し依存対象が自動的に設定されます。「図7-29」の場合，子孫ノードDのマッピング元のくり返し依存対象に「loop1」が設定されます。

子孫の変換元ノードから変換先ノードへのマッピングで複数のファンクションを使用した場合は，変換先ノードに接続された時点でくり返し依存対象が自動的に設定されます。

図7‒30　くり返し依存対象が対応づけられるタイミング（子孫のノードに複数のファンクションがある場合）

(2)　あるノードをマッピングさせたあと，その祖先ノードにくり返しを設定した場合

あるノードをマッピングさせたあと，その祖先ノードにくり返しを設定した場合の，くり返し依存対象が対応づけられるタイミングを次に示します。

図7‒31　くり返しファンクションを使用しないマッピング

まず，ある変換元ノードAから変換先ノードBへマッピングします。

次に，変換元ノードAの祖先ノードであるノードCから，変換先ノードBの祖先ノードであるノードDへマッピングします。

図7‒32　くり返し依存対象が対応づけられるタイミング（祖先ノードのマッピングをあとにした場合）

ノードCからノードDにマッピングしたとき，子孫ノードに対してくり返し依存対象が自動的に設定されます。「図7-31」の場合，子孫ノードBに対してくり返し依存対象「loop1」が設定されます。

(3)　祖先ノードにくり返しが設定されているノードのくり返しを取り消した場合

祖先ノードにくり返しが設定されているノードのくり返しを取り消した場合の，くり返し依存対象が対応づけられるタイミングを次に示します。

図7‒33　くり返しファンクションを使用したマッピング，およびくり返しファンクションを使用しないマッピング

まず，ある変換元ノードAから変換先ノードBへマッピングします。

次に，くり返しファンクションを使用して，変換元ノードAの祖先ノードであるノードCから，変換先ノードBの祖先ノードであるノードDへマッピングします。

そのあと，くり返しファンクションを使用して，変換元ノードAおよび変換元ノードCの祖先ノードである変換元ノードEから，変換先ノードBおよび変換先ノードDの祖先ノードである変換先ノードFへマッピングします。

図7‒34　くり返し依存対象が対応づけられるタイミング（マッピングを取り消した場合）

ノードCからノードDへのマッピングを取り消したとき，マッピングを取り消したノードの子孫ノードに対して，くり返し依存対象が自動的に設定されます。取り消した場合，子孫ノードBに対してくり返し依存対象「loop1」が設定されます。

7.6.4　くり返し依存対象を確認する

自動的に設定されたくり返し依存対象を確認する手順を次に示します。

くり返しを設定した変換先ノードの子孫ノードをスキーマツリービューア上で右クリックして，［マッピング元］を選択します。

［マッピング元設定］ダイアログが表示されます。

［パス/ファンクション名］には，くり返しファンクションが対応づけられた変換元ノードからの相対パスが表示されます。パス名の表示については，「7.6.6　くり返し依存対象が設定された変換元ノードのパスの表示」を参照してください。［依存対象］にはくり返し依存対象となるファンクション名が表示されます。

7.6.5　くり返し依存対象を変更する

複数の変換元ノードから1つの変換先ノードにマッピングしている場合，変換元ノードに対して自動的に設定されたくり返し依存対象を変更することができます。

くり返し依存対象を変更する手順を次に示します。

くり返しを設定した変換先ノードの子孫ノードをスキーマツリービューア上で右クリックして，［マッピング元］を選択します。

［マッピング元設定］ダイアログが表示されます。

［マッピング元］の［依存対象］を変更します。

変更した依存対象のパス名が絶対パスになります。パス名の表示については，「7.6.6　くり返し依存対象が設定された変換元ノードのパスの表示」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

7.6.6　くり返し依存対象が設定された変換元ノードのパスの表示

［マッピング元設定］ダイアログの［パス/ファンクション名］には，相対パスまたは絶対パスが表示されます。どのような場合に相対パスまたは絶対パスが表示されるかについて説明します。

(1)　相対パス

くり返しファンクションが対応づけられた変換元ノードの子孫の変換元ノードに対してくり返し依存対象が設定された場合，くり返しファンクションが対応づけられた変換元ノードからの相対パスが表示されます。

具体的な例を次に示します。

図7‒35　相対パスの例

自宅ノードにくり返しファンクション「loop1」を対応づけると，自宅ノードの子孫の電話番号ノードにくり返し依存対象「loop1」が設定されます。

このとき，マッピング後の電話番号ノードから［マッピング元設定］ダイアログを表示させると，［パス/ファンクション名］には，自宅ノードからの相対パスが表示されます。

(2)　絶対パス

次の場合，絶対パスが表示されます。

くり返し依存対象のくり返しファンクションが対応づけられた変換元ノードまたはその変換元ノードの祖先の変換元ノードに，ノード条件が設定されている場合

具体的な例を次に示します。

図7‒36　絶対パスの例1

自宅ノードにくり返しファンクション「loop1」を対応づけると，自宅ノードの子孫の電話番号ノードにくり返し依存対象「loop1」が設定されます。なお，自宅ノードにはノード条件が設定されています。

このとき，マッピング後の電話番号ノードから［マッピング元設定］ダイアログを表示させると，［パス/ファンクション名］には，絶対パスが表示されます。

くり返し依存対象が設定された変換元ノードが，くり返し依存対象のくり返しファンクションが対応づけられた変換元ノードの子孫のノードでない場合

具体的な例を次に示します。

図7‒37　絶対パスの例2（依存対象の変更前）

まず自宅ノードにくり返しファンクション「loop1」を対応づけ，次に勤務地ノードにくり返しファンクション「loop2」を対応づけます。これによって，自宅ノードの子孫の電話番号ノードおよび勤務地ノードの子孫の電話番号ノードには，最初に対応づけたくり返しファンクション「loop1」がくり返し依存対象に設定されます。

このとき，マッピング後の電話番号ノードから［マッピング元設定］ダイアログを表示させると，［パス/ファンクション名］には，次のように表示されます。

自宅ノード（「loop1」が対応づけられている）の子孫の電話番号ノード

自宅ノードからの相対パスが表示されます。

勤務地ノード（「loop2」が対応づけられている）の子孫の電話番号ノード

絶対パスが表示されます。

図7‒38　絶対パスの例2（依存対象の変更後）

自宅ノードの子孫の電話番号ノードの依存対象を，勤務地ノードのくり返しファンクションである「loop2」に設定します。

このとき，マッピング後の電話番号ノードから［マッピング元設定］ダイアログを表示させると，［パス/ファンクション名］の表示が，次のように変更されます。

自宅ノード（「loop1」が対応づけられている）の子孫の電話番号ノード

自宅ノードからの相対パスが絶対パスになります。

7.6.7　連携パスを設定して各要素のくり返し処理を連動させる

くり返しに依存しない要素をくり返しに依存する要素に連動させて変換する場合，くり返しファンクションに連携パスを設定する必要があります。

ここでは，くり返しファンクションに連携パスを設定する方法，連携パスの表示，連携パスを使用した変換例を説明します。

(1)　連携パスの設定

くり返しファンクションに連携パスを設定することで，変換元の各要素のくり返し処理を連動できます。

なお，くり返し連携の対象となるのは，次の条件に当てはまる場合です。

マッピング線の変換先ノードが，該当するくり返しファンクションに依存している。

マッピング線の変換元ノードのパスに，くり返しファンクションに指定した連携パスが含まれている。

注意事項

次の場合に当てはまるパスは，連携パスに追加できません。指定するとエラーメッセージが表示されます。

同じくり返しファンクションの基準パスの祖先ノードまたは子孫ノードであるパスを指定した場合

同じくり返しファンクションの連携パスの祖先ノードまたは子孫ノードを複数指定した場合

また，次の1〜3の条件がすべて重なる連携パスは追加できません。指定すると検証時にエラーとなります。

複数の繰り返しファンクションを使用し，多重ループとなっている。

1.の繰り返しファンクションが兄弟の要素を基準としている。

内側の繰り返しファンクションから外側の繰り返しファンクションの基準パスを連携パスに指定している。

連携パスは，次の手順で設定します。

次のどちらかの方法で［くり返し］ダイアログを表示させます。

くり返しファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

くり返しファンクションをダブルクリックします。

［くり返し］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.7　くり返し設定ダイアログ」を参照してください。

［連携パス］の［ノード追加］ボタンをクリックします。

［ノード選択ダイアログ］が表示されます。

連携する要素を選択し，［OK］ボタンをクリックします。

選択した要素のパスが［連携パス］に表示されます。複数の連携パスを指定する場合は，手順2.〜3.を繰り返してください。

［くり返し］ダイアログの［OK］ボタンをクリックします。

連携パスが設定されます。

(2)　連携パスの表示

設定した連携パスは，マッピングビューアおよびプロパティービューに表示されます。

マッピングビューアでは，連携パスからくり返しファンクションに対して，マッピング線[図データ]（くり返し連携線）が表示されます。マッピング線の色は，くり返し対応線と同じです。マッピング線の色を変更する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.13.5　マッピング線の色を変更する」を参照してください。

また，くり返し連携線をマッピングビューア上で削除し，マッピング（連携）を取り消すことができます。マッピングを取り消す方法については，「7.4.5　マッピングを取り消す」を参照してください。

くり返し連携線の表示例を次の図に示します。

図7‒39　くり返し連携線の表示例

(3)　連携パスを使用した変換例

連携パスを使用したくり返しファンクションの変換例を次に示します。

くり返しファンクションと連携している値をマッピングする場合

図7‒40　連携パスを使用した変換例1

くり返しファンクションと連携していない値をマッピングする場合

図7‒41　連携パスを使用した変換例2

複数のくり返しファンクションと連携している値を参照する場合

図7‒42　連携パスを使用した変換例3

7.7　ノード条件を設定する

マッピング元の変換元ノードに対して条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングします。変換元ノードに条件を設定することをノード条件の設定といいます。ノード条件の設定は，マッピング先によって設定を開始する方法が次のように異なります。

マッピング先が変換先ノードの場合

［マッピング元設定］ダイアログからノード条件の設定を開始します。［マッピング元設定］ダイアログは，変換先ノードを右クリックして，［マッピング元］を選択すると表示されます。

マッピング先がファンクションの場合

各ファンクションを設定するダイアログからノード条件の設定を開始します。各ファンクションを設定するダイアログは，次のどちらかの方法で表示されます。

各ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

各ファンクションをダブルクリックします。

ノード条件を設定する手順を次に示します。

［マッピング元設定］ダイアログまたは各ファンクションを設定するダイアログで，ノード条件を設定する変換元ノードを選択します。

［ノード条件設定］ボタンをクリックします。

［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。

［ノード条件設定］ダイアログには，［マッピング元設定］ダイアログで選択した変換元ノードとその祖先のノードが表示されます。ノード条件は，［ノード条件設定］ダイアログで表示されたすべてのノードに設定できます。

ノード条件を設定するノードを選択して，［条件設定］ボタンをクリックします。

［条件設定］ダイアログが表示されます。

条件を設定します。

［条件］で設定する条件を次のラジオボタンから選択し，条件の詳細を設定します。

［boolean値を返すノードまたはファンクション］ラジオボタン

［条件式］ラジオボタン

［二つの条件の論理積・論理和］ラジオボタン

設定した条件は，［生成する条件］に表示されます。

なお，［条件］で変換元ノードまたはファンクションを指定する場合，次の変換元ノードまたはファンクションを指定してください。

変換元ノード

マッピング対象※であり，かつ単純内容または属性のノード

ファンクション

出力側にマッピング線が設定されていない制御系以外のファンクション

注※

マッピング対象については，「7.11.1　マッピング対象とマッピング対象外」を参照してください。

［生成する条件］に表示された条件と反対の内容をノード条件としたい場合，［条件の否定をとる］チェックボックスにチェックします。

［OK］ボタンをクリックします。

［ノード条件設定］ダイアログの［条件］に，［条件設定］ダイアログで設定した条件が表示されます。

ほかのノードのノード条件を設定する場合，手順3.〜手順6.を繰り返します。

［ノード条件設定］ダイアログで，［OK］ボタンをクリックします。

ノード条件が設定されます。

［条件設定］ダイアログで設定した条件中に，マッピング元以外の変換元ノードまたはファンクションを指定した場合，その条件中の変換元ノードまたはファンクションとマッピング先の間にマッピング線[図データ]（条件線）が設定されます。

ポイント

条件を設定した変換先ノードを選択すると，プロパティ領域の「マッピング元」に，設定したノード条件が表示されます。ノード条件は，条件を設定したノード名の後ろに角括弧（[　]）で囲まれて表示されます。なお，条件として指定したノード（［条件設定］ダイアログの［条件］で指定）が，条件を設定したノード（［ノード条件設定］ダイアログで指定）の子孫ノードの場合，条件を設定したノードからの相対パスが表示されます。それ以外は絶対パスが表示されます。

7.8　マッピング定義をコピーする

データ変換定義画面でマッピングした内容は，マッピング定義として保存できます。保存したマッピング定義は，別のデータ変換定義を作成する際にコピーして利用できます。

マッピング定義のコピーを次の図に示します。

図7‒43　マッピング定義のコピー

マッピング定義は，マッピング情報ごとにコピーされます。マッピング情報とは，1つの変換先ノードと，そのノードからマッピング線をたどって取得できる変換元ノード，ファンクション，およびマッピング線のことです。

コピー元のマッピング定義ファイルを作成するときに使用したスキーマの種別（XSDファイルまたはFDXファイル）と，コピー先のスキーマの種別が異なる場合でも，マッピング定義をコピーできます。

マッピング定義をコピーする方法には，構造一致複製マッピングと要素名一致複製マッピングの2種類があります。構造一致複製マッピングは，コピー元とコピー先の要素名およびスキーマの構造が一致している場合に使用できる方法です。このため，マッピング定義のコピー先となるノードに，すでにマッピング線が接続されている場合，マッピング定義はコピーできません。要素名一致複製マッピングは，コピー元とコピー先の要素名が類似している場合に使用できる方法です。このため，構造一致複製マッピングとは異なり，スキーマの構造が異なっていてもコピーできます。それぞれのコピー方法については，「7.8.4　マッピング定義のコピー」で説明します。

7.8.1　マッピング定義をコピーする流れ

マッピング定義をコピーする流れを次に示します。

データ変換定義画面でマッピングした内容をマッピング定義として保存します。

マッピング定義を保存する方法については，「7.8.2　マッピング定義の保存」を参照してください。

保存したマッピング定義をコピー元として登録します。

マッピング定義を登録する方法については，「7.8.3　マッピング定義の登録」を参照してください。

変換元スキーマおよび変換先スキーマを指定して，コピー先となるデータ変換定義画面を表示します。

データ変換定義画面を表示する方法については，「7.3.1　データ変換の定義手順」を参照してください。なお，データ変換定義画面を表示したら，マッピングはしないでください。

マッピング定義をコピーします。

コピー元のマッピング定義のスキーマ情報とコピー先のスキーマ情報を比較し，類似した要素があった場合，マッピング定義が自動でコピーされます。マッピング定義がコピーされる条件については，「7.8.5　類似度の判定方法」を参照してください。

マッピング定義をコピーする方法については，「7.8.4　マッピング定義のコピー」を参照してください。

7.8.2　マッピング定義の保存

マッピング定義ファイルを保存する方法を次に示します。

データ変換定義画面の変換元スキーマツリービューア，マッピングビューア，または変換先スキーマツリービューアの適当な場所で右クリックして，［マッピング定義保存］を選択します。

［マッピング定義保存］ダイアログが表示されます。

なお，［マッピング定義保存］ダイアログに最初に表示されるディレクトリは，［設定］ダイアログで任意の場所に設定できます。詳細は，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.18　設定ダイアログ（データ変換の設定）」を参照してください。

マッピング定義を保存するファイル（拡張子：.mdo）を指定します。

［OK］ボタンをクリックします。

マッピング定義が保存されます。

7.8.3　マッピング定義の登録

マッピング定義を登録する方法を次に示します。登録できるマッピング定義は，1つのEclipseに対して1つだけです。登録したマッピング定義は，すべてのデータ変換定義画面で共有できます。なお，Eclipseを終了すると，登録したマッピング定義は破棄されます。

データ変換定義画面の変換元スキーマツリービューア，マッピングビューア，または変換先スキーマツリービューアの適当な場所で右クリックして，［マッピング定義登録］を選択します。

［マッピング定義登録］ダイアログが表示されます。

［選択］ボタンをクリックし，コピー元として登録するマッピング定義ファイル（拡張子：.mdo）を指定します。

なお，［選択］ボタンをクリックしたときに表示されるディレクトリは，［設定］ダイアログで任意の場所に設定できます。詳細は，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.18　設定ダイアログ（データ変換の設定）」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

マッピング定義が登録されます。

7.8.4　マッピング定義のコピー

マッピング定義をコピーする方法を次に示します。

参考

マッピング定義をコピーした場合，コピー先のファンクションには，コピー元のファンクションと同じ名称が設定されます。同名のファンクションがコピー先のマッピング定義エディタにすでに存在する場合は，ファンクション名の末尾に連番を追加した名称が設定されます。

(1)　構造一致複製マッピング

構造一致複製マッピングは，コピー先とコピー元の要素名だけでなく，スキーマの構造が一致している場合に使用できるコピー方法です。構造一致複製マッピングでマッピング定義をコピーする方法を次に示します。

データ変換定義画面の変換先スキーマツリービューアで，複合内容要素を右クリックして，［複製マッピング］−［構造一致］を選択します。

［複製マッピング元設定］ダイアログが表示されます。

［ノード追加］ボタンをクリックします。

［ノード選択ダイアログ］が表示されます。

コピーする要素を選択し，［OK］ボタンをクリックします。

選択した要素のパスが［パス］に追加されます。なお，変換元に複数のスキーマが存在する場合は，コピーする要素を複数選択してください。

［OK］ボタンをクリックします。

マッピング定義がコピーされます。

(2)　要素名一致複製マッピング

要素名一致複製マッピングは，コピー先とコピー元の要素名が一致している場合に使用できるコピー方法です。要素名一致複製マッピングでマッピング定義をコピーする方法を次に示します。

データ変換定義画面の変換先スキーマツリービューアで，複合内容要素を右クリックして，［複製マッピング］−［要素名一致］を選択します。

［複製マッピング範囲設定］ダイアログが表示されます。

コピー元およびコピー先情報を設定します。

コピー元の情報は［複製マッピング元］に，コピー先の情報は［複製マッピング先］に設定します。

各項目に設定するノードは，項目の横にある［ノード選択］ボタンをクリックして，選択してください。選択したノードが各項目に表示されます。

［OK］ボタンをクリックします。

マッピング定義がコピーされます。

注意事項

次の場合は，エラーメッセージが表示され，マッピング定義はコピーされません。

コピー元のマッピング定義ファイル（拡張子：.mdo）が登録されていない場合

コピー元のマッピング定義ファイル（拡張子：.mdo）の読み込みに失敗した場合

登録してあるコピー元のマッピング定義ファイル（拡張子：.mdo）の内容が空の場合

7.8.5　類似度の判定方法

マッピング定義をコピーすると，コピー元となるマッピング定義のスキーマの要素と，コピー先のスキーマの要素が比較され，類似した要素があった場合にコピーされます。類似した要素が複数あるときは，優先度の高い順にコピーされます。マッピングがコピーされる優先度を次に説明します。

注意事項

次の条件に当てはまるファンクションについては，優先度に関係なく，コピーされません。

ソート条件が設定されているくり返しファンクションのうち，ソート条件に対応する変換元ノードがないもの

連携パスが設定されているくり返しファンクションのうち，連携パスに対応する変換元ノードがないもの

条件が設定されている選択ファンクションのうち，条件に対応する変換元ノードがないもの

(1)　構造一致複製マッピング

構造一致複製マッピングでマッピング定義をコピーした場合に，マッピングがコピーされる優先度を次の表に示します。

表7‒5　マッピング定義がコピーされる優先度（構造一致複製マッピング）

優先度

スキーマ論理名

親パス

要素名

1

○

○

○

2

×

○

○

（凡例）

○：一致します。

×：一致しません。

(2)　要素名一致複製マッピング

要素名一致複製マッピングでマッピング定義をコピーした場合に，マッピングがコピーされる優先度を次の表に示します。

表7‒6　マッピング定義がコピーされる優先度（要素名一致複製マッピング）

優先度

要素

パス

名前空間

要素名

名前空間

要素名

1

×

×

○

○

2

×

×

×

○

3

○

○

×

△

4

×

○

×

△

5

×

△

×

△

（凡例）

○：一致します。

△：一部一致します。

×：一致しません。

なお，要素名一致複製マッピングでは，コピーした要素の依存関係に矛盾が生じないようにする必要があります。依存関係が設定されている変換先ノードをコピーする場合は，次の条件に合わせてコピーします。

依存対象となる変換先ノードがコピーされている場合は，依存対象の変換先ノードの子孫に含まれるようにコピーします。

依存対象となる変換先ノードをコピーできなかった場合は，依存対象となる変換先ノードと類似度が高い変換先ノードを検索して，そのノードの子孫に含まれるようにコピーします。類似度の高い変換先ノードが見つからなかった場合は，依存関係なしとしてコピーします。

また，次に示す値にノード条件が設定されている場合は，条件が設定されている祖先ノードが，変換先ノードおよびファンクションの接続元となる変換元ノードの祖先ノードになるようにコピーします。

変換先ノードの入力値

ファンクションの入力値

くり返しファンクションの連携パス

7.8.6　マッピング定義をコピーする場合の注意事項

コピー元のスキーマの内容およびコピー先のスキーマの内容によって，意図したコピーが実行されない場合があります。マッピング定義をコピーする場合の注意事項について説明します。

(1)　コピーする候補が複数ある場合

次に示す1.〜4.の条件がすべて該当する場合，コピーする候補が複数あるとみなされます。

図7‒44　コピーする候補が複数ある場合のコピー元およびコピー先の例

条件

コピー元のマッピング定義の変換元スキーマに，複数のスキーマが登録されている

コピー元のマッピング定義の変換元スキーマに，パスが同じノードが存在する

コピー元のマッピング定義に，2.のノードを含むマッピング情報がある

コピー先の変換元スキーマの一つに，2.と同じパスのノードが存在する

「図7-44」の場合のコピー結果を次の図に示します。

図7‒45　コピーする候補が複数ある場合のコピー結果

(2)　コピー元のマッピング定義が未完成の場合

変換元ノードと変換先ノード同士を接続していない，未完成のマッピング定義をコピー元のマッピング定義とした場合，変換先ノードに対するマッピングだけがコピーされ，変換元ノードに対するマッピングはコピーされません。

コピー元のマッピング定義が未完成の場合に，マッピング定義をコピーしたときの例を次の図に示します。

図7‒46　コピー元マッピング定義が未完成の場合のマッピング定義のコピー

(3)　1つの要素に複数のくり返しファンクションが接続されている場合

1つの単純内容要素または複合内容要素に，複数のくり返しファンクションが接続されたマッピング定義をコピー元とした場合，マッピング定義をコピーすると，最初にくり返しファンクションがコピーされます。このとき，［マッピング元設定］ダイアログを表示すると，コピー先とコピー元で［パス/ファンクション名］の表示順が異なることがあります。ただし，マッピング定義のコピー結果に影響はありません。

1つの要素に複数のくり返しファンクションが接続されている場合に，マッピング定義をコピーしたときの例を次の図に示します。

図7‒47　1つの要素に複数のくり返しファンクションが接続されている場合のマッピング定義のコピー

(4)　マッピング対象が制限されている場合

コピー元のマッピング定義ファイルでマッピングされている要素が，コピー先のマッピング定義ファイルでマッピングできない場合，その要素のマッピングはコピーされません。

マッピング対象の制限については，「7.4.8　マッピング対象の範囲を限定する」を参照してください。

図7‒48　マッピング対象が制限されている場合のマッピングのコピー

7.9　ファンクションをコピーして貼り付ける

作成したファンクションとファンクションの設定値は，別のファンクションを作成する際に，コピーおよび貼り付けで複製して利用できます。

定数ファンクションと設定値を複製する例を次の図に示します。

図7‒49　定数ファンクションと設定値の複製

ファンクションの複製は，マッピングビューア上で選択したファンクションごとに実行します。マッピング情報ごとコピーしたい場合は，「7.8　マッピング定義をコピーする」を参照してください。

7.9.1　ファンクションのコピー

ファンクションのコピーは，1つまたは複数のファンクションを選択した状態で右クリックして［コピー］を選択するか，［Ctrl］キー+［C］キーを押して実行します。

コピーできるファンクション，マッピング線，およびファンクションの設定値について説明します。

(1)　コピーできるファンクション

すべてのファンクションがコピーできます。

(2)　コピーできるマッピング線

マッピング線（代入線，条件線，くり返し対応線，およびくり返し連携線）が，次の条件に一致した場合にコピーできます。

マッピング線の両端が選択された状態のファンクションである。

変換元ノードアダプタと，選択された状態のファンクションにマッピング線が引かれている。

(3)　コピー元と異なる設定値がコピー先に設定される場合

設定値の種類によって，コピー元の設定値と異なった設定値がコピー先のファンクションに設定される場合があります。設定値の種類ごとのコピー先の設定値を次に示します。

(a)　ノードに関する設定値

コピー元ファンクションの設定値がそのまま設定されます。

(b)　ファンクションに関する設定値

ファンクションに関する設定値は，マッピング線がコピーできるかどうかによって次のように変わります。

コピーできるマッピング線の場合，コピー先のファンクションの設定値に置き換わります。

コピーできないマッピング線の場合，空（空欄）となります。

コピーできるマッピング線については，「(2)　コピーできるマッピング線」を参照してください。

また，コピー先のファンクション名は，貼り付け時に設定します。

(c)　ノードおよびファンクションと関連がない設定値

コピー元ファンクションの設定値がそのまま設定されます。

(4)　条件内でファンクションを参照している場合の複製例

選択ファンクションの条件内で定数ファンクションを参照している場合の複製例を次に示します。

図7‒50　条件内で参照しているファンクションがコピー対象の場合

図7‒51　条件内で参照しているファンクションがコピー対象ではない場合

注意事項

コピーを実行した時点のファンクションの設定値がコピーされます。コピー後にコピー元ファンクションの設定値を変更しても，コピー先の設定値には反映されません。

7.9.2　ファンクションの貼り付け

ファンクションの貼り付けは，1つまたは複数のファンクションをコピーしている状態で，マッピングビューア上で右クリックして［貼り付け］を選択するか，［Ctrl］キー+［V］キーを押して実行します。

ファンクションの貼り付け後の動作，およびほかのエディタ上での動作を次に示します。

ファンクションの貼り付け後は，貼り付けたファンクションが選択された状態になります。

ファンクションの貼り付け後に，操作を元に戻したりやり直したりできます。

マッピングビューア上で右クリックして［元に戻す］または［やり直し］を選択するか，［Ctrl］キー+［Z］キーまたは［Ctrl］キー+［Y］キーを押してください。

ほかのエディタにファンクションの貼り付けはできません。

貼り付けたファンクションの名称，および貼り付け位置について以降で説明します。

(1)　貼り付け後のファンクション名

貼り付け後のファンクション名には「ファンクションタイプ（例：concat）＋連番」が設定されます。この連番は，ファンクション名が重複しないように，マッピングした順に1から付けられる自然数の通番です。

ファンクションの名称は，ファンクションを直接編集するか，またはファンクションをダブルクリックすると表示されるダイアログで変更できます。ファンクション名の変更方法の詳細は，「7.12　ファンクション名の直接編集」を参照してください。

(2)　ファンクションの貼り付け位置

コピー先ファンクションは，コピー実行時のコピー元ファンクションの下側に貼り付けられます。

ファンクションの貼り付け例を次の図に示します。

図7‒52　ファンクションの貼り付け位置

(3)　マッピング線の作成

コピー実行時にコピー対象となったマッピング線を作成して貼り付けます。

コピーできるマッピング線については，「7.9.1(2)　コピーできるマッピング線」を参照してください。

7.10　カスタムファンクションで使用するJavaプログラムの作成

カスタムファンクションを使用すると，任意のJavaプログラムをファンクションとして使用できます。Service Architectが提供するほかのファンクションではできない加工をしたい場合にカスタムファンクションを使用します。

カスタムファンクションには次の種類があります。

文字列型カスタムファンクション

戻り値が文字列型のカスタムファンクションです。

戻り値の型

java.lang.String

ノード一覧型カスタムファンクション

戻り値がノード一覧型のカスタムファンクションです。戻り値として，ノードを直接返すことができます。

戻り値の型

org.w3c.dom.NodeList

引数がObject型のカスタムファンクションには，単純内容要素，複合内容要素，any要素，またはanyAttribute属性などノード自身を渡すことができます。

実際に引数に渡されるデータ型は，次のように引数の内容によって異なります。

表7‒7　引数の定義内容

引数の内容

引数の実際の型

単純内容要素・複合内容要素

org.w3c.dom.NodeList

属性

org.w3c.dom.NodeList

any要素

org.w3c.dom.NodeList

anyAttribute属性

org.w3c.dom.NodeList

文字列型カスタムファンクション

java.lang.String

ノード一覧型カスタムファンクション

org.w3c.dom.NodeList

そのほかのファンクション※

java.lang.String

注※

くり返しファンクション，選択ファンクションは除きます。また，引数（マッピング元）がXPathファンクションの場合，カスタムファンクションに渡される引数の型は，XPath式の評価結果によってjava.lang.Stringまたはorg.w3c.dom.NodeListになります。

ここでは，カスタムファンクションから呼び出すJavaプログラムの作成方法について説明します。なお，カスタムファンクションでは，呼び出すJavaプログラムのことを変換ファンクションと呼びます。Javaプログラムを呼び出す方法については，「7.5.23　ユーザが作成した任意のJavaプログラムを呼び出す」を参照してください。

変換ファンクションは，次の手順で作成します。

変換ファンクション定義ファイルの作成

変換ファンクションの構成を定義した変換ファンクション定義ファイルを作成します。変換ファンクション定義ファイルの作成方法については，「7.10.1　変換ファンクション定義ファイルの作成」を参照してください。

Java雛形ファイルの生成

作成した変換ファンクション定義ファイルを基に，Javaプログラムのコーディング時に使用するJava雛形ファイルを生成します。Java雛形ファイルの生成方法については，「7.10.2　Java雛形ファイルの生成」を参照してください。

Javaプログラムのコーディング，ビルド，およびデバッグ

Java開発ツールを使用して，Javaプログラムのコーディング，ビルド，およびデバッグを実施します。Javaプログラムのコーディング，ビルド，およびデバッグ方法については，「7.10.4　Javaプログラムのコーディング，ビルド，およびデバッグ」を参照してください。

Javaプログラムのパッケージング

ビルドツールを使用して，作成したJavaプログラムをjarファイルにパッケージングします。Javaプログラムのパッケージング方法については，「7.10.5　Javaプログラムのパッケージング」を参照してください。

注意事項

呼び出すJavaプログラムの引数の数に応じてメモリ所要量（スタックメモリ）が増加します。そのため，引数が多いとスタックオーバーフローのエラーが発生するおそれがあります。引数は，多くても10個程度を目安としてください。

Javaプログラムの呼び出し時に確保したリソースは，処理が終了しても保持し続けるため，システム全体に高い負荷がかかった場合に，Javaヒープ不足やMetaspace領域不足などが原因でOutOfMemoryErrorが発生することがあります。そのため，OutOfMemoryErrorが発生したときに適切にリソースを解放する処理や，ロールバックなどのエラー処理を実装しておく必要があります。

7.10.1　変換ファンクション定義ファイルの作成

変換ファンクション定義ファイルとは，カスタムファンクションから呼び出す変換ファンクションの構成を定義したファイルです。変換ファンクション定義ファイルは次のことに使用します。

Java雛形ファイルの生成

カスタムファンクションの定義

変換ファンクション定義ファイルの記述例を次に示します。斜体部分がユーザの指定するデータです。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<func:customFunc xmlns:func="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/cscdt/functions">
 <func:jar name="sample.jar">
  <func:package name="jp.co.Hitachi.soft.sample">
   <func:class name="SampleClass">
    <func:method name="sampleFunction">
     <func:comment>sampleFunction の説明</func:comment>
     <func:arguments>
      <func:argument name="arg1">
       <func:comment>arg1の説明</func:comment>
      </func:argument>
      <func:argument name="arg2">
       <func:comment>arg2の説明</func:comment>
      </func:argument>
      <func:argument name="arg3">
       <func:comment>arg3の説明</func:comment>
      </func:argument>
     </func:arguments>
    </func:method>
    <func:method name="sampleStringFunction">
     <func:comment>sampleStringFunctionの説明</func:comment>
     <func:arguments>
      <func:argument name="arg1" type="String">
       <func:comment>arg1の説明</func:comment>
      </func:argument>
     </func:arguments>
     <func:return type="String"/>
    </func:method>
    <func:method name="sampleNodeListFunction">
     <func:comment>sampleNodeListFunctionの説明</func:comment>
     <func:arguments>
      <func:argument name="arg1" type="Object">
       <func:comment>arg1の説明</func:comment>
      </func:argument>
     </func:arguments>
     <func:return type="NodeList"/>
    </func:method>
   </func:class>
  </func:package>
 </func:jar>
</func:customFunc>

変換ファンクション定義ファイルは，ユーザがXMLエディタを使って作成します。ここでは，EclipseのXMLエディタを使って変換ファンクション定義ファイルを作成する方法を説明します。

Eclipseのメニューから，［ファイル］−［新規］−［その他］を選択します。

［新規］ダイアログが表示されます。

［XML］−［XML File］を選択し，［次へ］ボタンをクリックします。

［XMLファイル］ページが表示されます。

変換ファンクション定義ファイルを保存するディレクトリ，および変換ファンクション定義ファイル名を指定して，［次へ］ボタンをクリックします。

［次からXMLファイルを作成］ページが表示されます。

［XMLスキーマ・ファイルからXMLファイルを作成］ラジオボタンを選択し，［次へ］ボタンをクリックします。

［XMLスキーマ・ファイルの選択］ページが表示されます。

［ファイルのインポート］ボタンをクリックします。

［インポート］ダイアログが表示されます。

［次のディレクトリーから］に次のディレクトリを指定します。

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSCTE¥resources¥customfunc

［customfunc］チェックボックスおよび［customfunction_XMLSchema.xsd］チェックボックスにチェックします。

［インポート先フォルダ］にスキーマファイルをインポートするフォルダを指定します。

［終了］ボタンをクリックします。

再度［XMLスキーマ・ファイルの選択］ページが表示されます。

［次へ］ボタンをクリックします。

［ルート要素の選択］ページが表示されます。

［ルート要素］に［customFunc］を指定し，［終了］ボタンをクリックします。

変換ファンクション定義ファイルの雛形が生成されます。

変換ファンクション定義ファイルの雛形に必要な要素を追加し，変換ファンクション定義ファイルを作成します。

変換ファンクション定義ファイルで使用するタグを次に示します。

表7‒8　変換ファンクション定義ファイルで使用するタグ一覧

項番

要素・属性名

内容

種別

個数

文字数

最小

最大

最小

最大

1

customFunc

変換ファンクション定義

要素

1

1

−

−

2

　jar

jarファイル情報

要素

1

255

−

−

3

　　name

jarファイル名

属性

1

1

1

100

4

　　package

パッケージ情報

要素

1

255

−

−

5

　　　name

パッケージ名

属性

1

1

1

255

6

　　　class

クラス情報

要素

1

255

−

−

7

　　　　name

クラス名

属性

1

1

1

100

8

　　　　method

メソッド情報

要素

1

255

−

−

9

　　　　　name

メソッド名

属性

1

1

1

100

10

　　　　　comment

メソッドコメント

要素

0

1

0

1,024

11

　　　　　arguments

引数情報

要素

0

1

−

−

12

　　　　　　argument

引数

要素

1

255

−

−

13

　　　　　　　name

引数名

属性

1

1

1

100

14

　　　　　　　type

引数の型（StringまたはObject）

属性

0

1

−

−

15

　　　　　　　comment

引数コメント

要素

0

1

0

1,024

16

　　　　　return

戻り値

要素

0

1

−

−

17

　　　　　　type

戻り値の型（StringまたはNodeList）

属性

1

1

−

−

（凡例）

−：文字数に制限はありません。

また，変換ファンクション定義ファイルを作成する際は，次のことに注意してください。

クラス名とメソッド名を同じ名称にしないでください。

クラス名にStringを指定しないでください。

コメントは指定された文字列をそのまま1行に埋め込むため，内容によっては，Javaの構文エラーになるなど，意図しない結果になることがあります。意図しない結果になった場合は，生成されたJavaファイルを直接修正してください。

7.10.2　Java雛形ファイルの生成

Java雛形ファイルとは，変換ファンクションを開発するために，パッケージ，クラス，およびメソッド（引数を含む）の構成を記述したJavaプログラムの雛形のことです。Java雛形ファイルは，変換ファンクション定義ファイルを基に，Service Architectによって自動で生成されます。

Java雛形ファイルの例について説明します。斜体部分が変換ファンクション定義ファイルから入力されたデータです。

Method定義内にNodeList型がない例を次に示します。

/**
 * Java Template
 */

package jp.co.Hitachi.soft.sample;

public class SampleClass {

    /**
     * カスタムファンクションに関する説明・・・
     *
     * @param arg1
     *  選択している引数に関する説明・・・
     * @param arg2
     *  選択している引数に関する説明・・・
     * @param arg3
     *  選択している引数に関する説明・・・
     *
     * @return
     */
    public static String SampleFunction(String arg1, String arg2, String arg3) {

        // TODO Add Java Code Here
        return "";
    }
}

Method定義内にNodeList型がある例を次に示します。

/**
 * Java Template
 */

package jp.co.Hitachi.soft.cscdt.sample;

import org.w3c.dom.NodeList;

public class SampleFunctionClass {

    /**
     * カスタムファンクションに関する説明・・・
     *
     * @param arg1
     *  選択している引数に関する説明・・・
     *
     * @return
     */
    public static String SampleStringFunction(String arg1) {

        // TODO Add Java Code Here
        return "";
    }

    /**
     * カスタムファンクションに関する説明・・・
     *
     * @param arg1
     *  選択している引数に関する説明・・・
     *
     * @return
     */
    public static NodeList SampleNodeListFunction(Object arg1) {

        // TODO Add Java Code Here
        return null;
    }
}

「import org.w3c.dom.NodeList;」は，Class定義内にNodeList型の戻り値を持つMethod定義が1つ以上存在する場合に追加します。ただし，Method定義内の戻り値の型がすべてString型の場合は追加しません。

「// TODO Add Java Code Here」に処理を実装して，Javaプログラムを作成します。

Java雛形ファイルを生成する手順を次に示します。

Eclipseのメニューから［ファイル］−［新規］−［Javaプロジェクト］を選択します。

［新規Javaプロジェクト］ダイアログが表示されます。

プロジェクト名を指定し，［終了］ボタンをクリックします。

EclipseのワークスペースにJavaプロジェクトが作成されます。

「7.10.1　変換ファンクション定義ファイルの作成」で作成した変換ファンクション定義ファイルを次の場所に移動します。

＜作成したJavaプロジェクトのディレクトリ＞¥src

Eclipseのメニューから［ファイル］−［更新］を選択します。

Eclipseの画面が更新されます。

［パッケージ・エクスプローラー］ビューで，変換ファンクション定義ファイルを右クリックし，［HCSC-Definer］−［Java雛形ファイルの生成］を選択します。

Java雛形ファイル出力ウィザードが表示されます。

Java雛形ファイルの出力場所，および出力ファイルの文字コードセットを指定して，［次へ］を指定します。

出力文字コードは［MS932］，［UTF-8］，［UTF-16］から選択できます。なお，［UTF-16］にはBOM制御コード（0xFEFF）が付きます。

Java雛形ファイルに出力するクラスのチェックボックスにチェックし，［終了］をクリックします。

Java雛形ファイル出力ウィザードが閉じ，指定した場所にJava雛形ファイルが生成されます。

7.10.3　変換ファンクションからの外部jarの参照

カスタムファンクションでは，変換ファンクションjarファイルとは別に，複数のユーザ定義jarファイル（外部jar）を扱うことができます。

変換ファンクションjarファイルから外部jarを参照したい場合，usrconf.cfg（javaアプリケーション用オプション定義ファイル）に外部jarを追加します。設定内容を説明します。

usrconf.cfgの格納先

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥サーバ名¥usrconf.cfg

usrconf.cfgの記述形式

add.class.path=<外部jar名称>※

注※　外部jarの名称はフルパスで設定する。

指定例

add.class.path=C:¥usrFunc¥usrFunc.jar

上記の指定例は外部jarの格納先を「C:¥usrFunc¥usrFunc.jar」に指定しています。変換ファンクションjarファイル実行時に参照されます。

usrconf.cfgの詳細は，マニュアル「アプリケーションサーバ リファレンス 定義編(サーバ定義)」の「12.2.1　usrconf.cfg（Javaアプリケーション用オプション定義ファイル）」を参照してください。

7.10.4　Javaプログラムのコーディング，ビルド，およびデバッグ

作成されたJava雛形ファイルを基に，Javaプログラムをコーディング，ビルド，およびデバッグします。Javaプログラムのコーディング，ビルド，およびデバッグには，EclipseなどのJava開発ツールを使用します。

Javaプログラムのインターフェース仕様を次に示します。

表7‒9　Javaプログラムのインターフェース仕様

項番

インターフェース

内容

1

メソッド

アクセス修飾子は「public」で，静的メソッド（static宣言）とします。

オーバーロードはできません。

2

引数

0個以上の引数を持つことができます。

String型またはObject型の入力パラメタとなります。

3

関数値

String型またはNodeList型の関数値を設定してください。nullを返すことはできません。

4

例外

例外をスローした場合は，データ変換処理が失敗します。

Javaプログラムを作成する際には，次のことに注意してください。

外部参照したいjarファイルがある場合は，usrconf.cfg（J2EEサーバ用オプション定義ファイル）にクラスパスを追加してください。

カスタムファンクションはマルチスレッドで動作します。そのため，Javaプログラムはスレッドセーフとなるように実装してください。

外部リソースにアクセスするJavaプログラムを実装しないでください。

7.10.5　Javaプログラムのパッケージング

コーディング，ビルド，およびデバッグしたJavaプログラムをjarファイルにパッケージングします。Javaプログラムのパッケージングには，Antなどのビルドツールを使用します。

パッケージングしたjarファイルは次の場所に格納します。HCSCサーバをクラスタ構成で運用している場合は，それぞれの環境に格納してください。

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥userlib¥customfunc

上記のディレクトリに格納されたjarファイルは，同一マシン上のすべてのHCSCサーバで共有されます。

usrconf.properties（J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル）にファイルパスを指定した場合，HCSCサーバ単位にjarファイルの格納先を変更できます。この場合，usrconf.propertiesに指定されたファイルパスが上記ディレクトリより優先されます。

なお，HCSCサーバにjarファイルを格納する場合は，J2EEサーバを再起動してください。

HCSCサーバにjarファイルを格納する方法の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「2.3.8　カスタムファンクションで使用するjarファイルを格納する」を参照してください。

7.11　マッピングの条件

マッピング元（変換元ノードまたはファンクション），マッピング先（変換先ノードまたはファンクション），およびマッピング線の種類や組み合わせによってはマッピングできない場合があります。ここでは，マッピングできる条件について説明します。

7.11.1　マッピング対象とマッピング対象外

マッピングでは，マッピング対象の要素（ノード）とマッピング対象外の要素（ノード）があります。変換元ノードおよび変換先ノードに，マッピング対象外の要素は指定できません。マッピング対象外の要素を次の表に示します。

表7‒10　マッピング対象外の要素

項目

内容

出現回数が1回に固定されていない，かつ名前が指定されていない要素（コンポジタ）

名前が指定されていないcomplexType要素の次の子要素（コンポジタ）のうち，出現回数が1回に固定されていない要素の子孫要素は，マッピング対象外とします。

sequence※1

choice

all

これらの要素（コンポジタ）は，#anonymous※2と表示されます。

再帰構造

再帰構造が定義されていた場合，再帰の開始要素だけを表示し，開始要素はマッピング対象外とします。

混在内容

混在内容であるmixed属性にtrueが指定されていた場合，要素間テキストはマッピング対象外とします。なお，要素間テキストは表示されません。

代替グループ

abstract属性にtrueを指定した要素はマッピング対象外とします。また，SubstitutionGroup属性の指定は無視されるため，SubstitutionGroup属性を指定した要素はスキーマツリービューアに表示されません。

2段階以上ネストしたunion要素またはlist要素

2段階以上ネストしたunion要素またはlist要素（union要素またはlist要素の属性がさらに定義されている）はマッピング対象外とします。

fixedが指定されている単純内容および属性の変換先ノード

fixedが指定されている単純内容および属性の変換先ノードはマッピング対象外とします。

注※1

要素（コンポジタ）下に単純内容要素が1つしか存在しない場合は除きます。

注※2

#anonymousについては，「7.2.3　電文フォーマット定義ファイル作成時の注意事項」を参照してください。

7.11.2　マッピングできるノードおよびファンクションの対応

マッピング時は，マッピングできる変換元ノード，変換先ノード，およびファンクションの対応を考える必要があります。マッピングできる変換元ノード，変換先ノード，およびファンクションの対応について説明します。

変換元ノードから変換先ノードへのマッピングの対応を次に示します。

表7‒11　変換元ノードから変換先ノードへのマッピング

マッピング元

マッピング先

変換元ノード

変換先ノード

単純内容※1※2

複合内容※1

属性※1※3

単純内容※1※2

○

×

○

複合内容※1

×

×

×

属性※1※3

○

×

○

（凡例）

○：マッピングできます。

×：マッピングできません。または，マッピング線を引けますが，検証でエラーが発生します。

注※1

単純内容，複合内容，および属性については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.4　データ変換定義画面」を参照してください。

注※2

any要素はany要素とだけマッピングできます。

注※3

anyAttribute属性はanyAttribute属性とだけマッピングできます。

変換元ノードからファンクションへのマッピングの対応を次に示します。

表7‒12　変換元ノードからファンクションへのマッピング

マッピング元

マッピング先

変換元ノード

ファンクション

文字列系

数値系

ビット系

ノード系

制御系

その他

文字列連結

部分文字列取得

文字数取得

文字列調査

空白除去

数値フォーマット変換

数値演算

端数処理

総和

否定演算

論理演算

シフト演算

ノード数取得

ノード名取得

ノード調査

くり返し

選択

定数

カスタム

(文字列型)

カスタム(ノード一覧型)

値置換え

基数変換※1

XPath

単純内容※2※3

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

×

複合内容※2

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

×

×

○※4

○

×

×

×

属性※2※5

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

×

○

○

○

○

×

（凡例）

○：マッピングできます。

×：マッピングできません。または，マッピング線を引けますが，検証でエラーが発生します。

注※1

入力基数は16進数，10進数，または2進数です。

注※2

単純内容，複合内容，および属性については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.4　データ変換定義画面」を参照してください。

注※3

any要素は，any要素，文字列型カスタムファンクション，またはノード一覧型カスタムファンクションとマッピングできます。any要素とany要素の間にノード一覧型カスタムファンクションを入れたマッピングができます。any要素とノード一覧型カスタムファンクションの間にファンクションを入れたマッピングはできません。また，文字列型カスタムファンクションの引数がString型の場合，マッピング線を引いても検証でエラーが発生します。

注※4

文字列型カスタムファンクションの引数がString型の場合，マッピング線を引いても検証でエラーが発生します。

注※5

anyAttribute属性は，anyAttribute属性，文字列型カスタムファンクション，またはノード一覧型カスタムファンクションとマッピングできます。anyAttribute属性とanyAttribute属性の間にファンクションを入れたマッピングはできません。anyAttribute属性とノード一覧型カスタムファンクションの間にファンクションを入れたマッピングはできません。また，文字列型カスタムファンクションの引数がString型の場合，マッピング線を引いても検証でエラーが発生します。

ファンクションから変換先ノードへのマッピングの対応を次に示します。

表7‒13　ファンクションから変換先ノードへのマッピング

マッピング元

マッピング先

ファンクション

変換先ノード

単純内容※1※2

複合内容※1

属性※1※3

文字列系

文字列連結

○

×

○

部分文字列取得

○

×

○

文字数取得

○

×

○

文字列調査

○

×

○

空白除去

○

×

○

数値系

数値フォーマット変換

○

×

○

数値演算

○

×

○

端数処理

○

×

○

総和

○

×

○

ビット系

否定演算

○

×

○

論理演算

○

×

○

シフト演算

○

×

○

ノード系

ノード数取得

○

×

○

ノード名取得

○

×

○

ノード調査

○

×

○

制御系

くり返し

○

○

×

選択

○

○

○

その他

定数

文字列

○

×

○

数値

○

×

○

論理値

○

×

○

特殊ノード

○

○

○

カスタム(文字列型)

○

×

○

カスタム(ノード一覧型)

○

○

×

値置換え

○

×

○

基数変換※4

○

×

○

XPath

○

×

○

（凡例）

○：マッピングできます。

×：マッピングできません。または，マッピング線を引けますが，検証でエラーが発生します。

注※1

単純内容，複合内容，および属性については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.4　データ変換定義画面」を参照してください。

注※2

any要素はany要素またはノード一覧型カスタムファンクションとマッピングできます。any要素とany要素の間にノード一覧型カスタムファンクションを入れたマッピングができます。ノード一覧型カスタムファンクションとany要素の間にファンクションを入れたマッピングはできません。

注※3

anyAttribute属性はanyAttribute属性とだけマッピングできます。anyAttribute属性とanyAttribute属性の間にファンクションを入れたマッピングはできません。

注※4

出力基数は16進数，10進数，または2進数です。

ファンクションからファンクションへのマッピング（マッピング先が文字列系，数値系，ビット系）の対応を次に示します。

表7‒14　ファンクションからファンクションへのマッピング（マッピング先が文字列系，数値系，ビット系）

マッピング元※1

マッピング先

ファンクション

ファンクション

文字列系

数値系

ビット系

文字列連結

部分文字列取得

文字数取得

文字列調査

空白除去

数値フォーマット変換

数値演算

端数処理

総和

否定演算

論理演算

シフト演算

文字列系

文字列連結

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

部分文字列取得

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

文字数取得

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

文字列調査

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

空白除去

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

数値系

数値フォーマット変換

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

数値演算

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

端数処理

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

総和

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

ビット系

否定演算

○

○

○

○

○

×

×

×

×

○

○

○

論理演算

○

○

○

○

○

×

×

×

×

○

○

○

シフト演算

○

○

○

○

○

×

×

×

×

○

○

○

ノード系

ノード数取得

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

ノード名取得

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

ノード調査

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

制御系

くり返し

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

選択

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

その他

値置換え

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

基数変換(出力基数：2進数)

○

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

基数変換(出力基数：10進数)

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

基数変換(出力基数：16進数)

○

○

○

○

○

×

×

×

×

○

○

○

カスタム(文字列型)

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

カスタム(ノード一覧型)

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

定数

文字列

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

数値

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

論理値

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

特殊ノード

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

XPath

○

○

○

○

○

○

○

○

○※2

○

○

○

（凡例）

○：マッピングできます。

×：マッピングできません。または，マッピング線を引けますが，検証でエラーが発生します。

注※1

マッピング元のファンクションにくり返しファンクションを1つでも指定した場合，ほかのマッピング元もすべてくり返しファンクションを指定してください。

また，マッピング元のファンクションにくり返しファンクション以外を指定した場合，ほかのマッピング元もすべてくり返しファンクション以外を指定してください。

注※2

XPathファンクションからは，総和ファンクションに対して代入線を引けますが，総和ファンクションのダイアログからは，接続元としてXPathファンクションを選択できません。

また，XPathファンクションに指定されたXPath式の型が，文字列などnode-set以外の場合は，マッピング定義の検証でエラーになります。

ファンクションからファンクションへのマッピング（マッピング先がノード系，制御系，その他）の対応を次に示します。

表7‒15　ファンクションからファンクションへのマッピング（マッピング先がノード系，制御系，その他）

マッピング元※1

マッピング先

ファンクション

ファンクション

ノード

制御

その他

ノード数取得

ノード名取得

ノード調査

くり返し※2

選択※3

値置換え

基数変換(入力基数:2進数)

基数変換(入力基数:10進数)

基数変換(入力基数:16進数)

カスタム(文字列型)

カスタム(ノード一覧型)

定数※4

XPath※5

文字列系

文字列連結

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

×

×

部分文字列取得

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

×

×

文字数取得

×

×

×

×

○

○

×

○

×

○

○

×

×

文字列調査

×

×

×

×

○

○

×

×

×

○

○

×

×

空白除去

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

×

×

数値系

数値フォーマット変換

×

×

×

×

○

○

×

×

×

○

○

×

×

数値演算

×

×

×

×

○

○

×

○

×

○

○

×

×

端数処理

×

×

×

×

○

○

×

○

×

○

○

×

×

総和

×

×

×

×

○

○

×

○

×

○

○

×

×

ビット系

否定演算

×

×

×

×

○

○

×

×

○

○

○

×

×

論理演算

×

×

×

×

○

○

×

×

○

○

○

×

×

シフト演算

×

×

×

×

○

○

×

×

○

○

○

×

×

ノード系

ノード数取得

×

×

×

×

○

○

×

○

×

○

○

×

×

ノード名取得

×

×

×

×

○

○

×

×

×

○

○

×

×

ノード調査

×

×

×

×

○

○

×

×

×

○

○

×

×

制御系

くり返し

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

選択

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

その他

値置換え

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

×

×

基数変換(出力基数：2進数)

×

×

×

×

○

○

○

×

×

○

○

×

×

基数変換(出力基数：10進数)

×

×

×

×

○

○

×

○

×

○

○

×

×

基数変換(出力基数：16進数)

×

×

×

×

○

○

×

×

○

○

○

×

×

カスタム(文字列型)

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

×

×

カスタム(ノード一覧型)

×

×

×

×

○※6

×

×

×

×

○※7

○

×

×

定数

文字列

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

×

×

数値

×

×

×

×

○

○

×

○

×

○

○

×

×

論理値

×

×

×

×

○

○

×

×

×

○

○

×

×

特殊ノード

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

XPath

○※8※9

○※8※9

○※8※9

×

○

○

○

○

○

○※9※10

○※9

×

×

（凡例）

○：マッピングできます。

×：マッピングできません。または，マッピング線を引けますが，検証でエラーが発生します。

注※1

マッピング元のファンクションにくり返しファンクションを1つでも指定した場合，ほかのマッピング元もすべてくり返しファンクションを指定してください。

また，マッピング元のファンクションにくり返しファンクション以外を指定した場合，ほかのマッピング元もすべてくり返しファンクション以外を指定してください。

注※2

出力側のくり返しファンクションには，次の制限があります。

くり返しファンクションの入力が，そのくり返しファンクション内にある連携パス自身または，祖先ノード，子孫ノードの場合は接続できません。

注※3

出力側の選択ファンクションには，次の制限があります。

・選択ファンクションの入力にくり返しがすでに接続されている場合，入力にくり返し以外は接続できません。

・選択ファンクションの入力にくり返し以外がすでに接続されている場合，入力にくり返しは接続できません。

注※4

定数ファンクションには，次の制限があります。

変換先ノード，文字列連結ファンクション，数値演算ファンクション，論理演算ファンクション，選択ファンクション，カスタムファンクションの入力に定数ファンクションがすでに接続されている場合，入力に同一の定数ファンクションは接続できません。

注※5

XPathファンクションには，次の制限があります。

変換先ノード，文字列連結ファンクション，数値演算ファンクション，総和ファンクション，選択ファンクション，カスタムファンクションの入力に，XPathファンクションがすでに接続されている場合，入力に同一のXPathファンクションは接続できません。

注※6

選択ファンクションの出力先が属性の場合，検証でエラーが発生します。

注※7

文字列型カスタムファンクションの引数がString型の場合，マッピング線を引いても検証でエラーが発生します。

注※8

XPathファンクションからは，ノード系ファンクションに対して代入線を引けますが，ノード系ファンクションのダイアログからは，接続元としてXPathファンクションを選択できません。

注※9

XPathファンクションに指定されたXPath式の型が，文字列などnode-set以外の場合は，マッピング定義の検証でエラーになります。

注※10

文字列型カスタムファンクションの引数がObject型の場合，マッピング定義の検証でエラーになります。

7.11.3　接続できるマッピング線の数

変換元ノード，変換先ノード，およびファンクションを接続するマッピング線は，接続できる数が決められています。

出力として接続できるマッピング線の数を次に示します。

表7‒16　出力として接続できるマッピング線の数

ノードまたはファンクション

接続できるマッピング線の数

変換元ノード

複数※1

すべてのファンクション

1※2

注※1

上限値はありません。

注※2

定数ファンクションおよびXPathファンクションは，代入線だけ複数接続できます。

入力として接続できるマッピング線の数を次に示します。

表7‒17　入力として接続できるマッピング線の数

ノードまたはファンクション

接続できるマッピング線の数

変換先ノード

複数※1

文字列系

文字列連結

複数※1

部分文字列取得

1

文字数取得

1

文字列調査

1

空白除去

1

数値系

数値フォーマット変換

1

数値演算

2

端数処理

1

総和

複数※1

ビット系

否定演算

1

論理演算

2

シフト演算

1

ノード系

ノード数取得

1

ノード名取得

1

ノード調査

1

制御系

くり返し

1

選択

複数※1

その他

定数

0

カスタム

複数※2

値置換え

1

基数変換

1

XPath

0

注※1

上限値はありません。

注※2

対応する変換ファンクションの引数と同じ数が入力できます。0の場合もあります。

7.12　ファンクション名の直接編集

マッピング定義で定義したファンクション名を，直接編集して任意の名称に変えることができます。

ファンクション名は「ファンクションタイプ＋通番」で自動的に付与され，同じタイプのファンクションが複数存在する場合の区別は番号だけとなります。このファンクション名を任意の名称に変更することで，同じタイプのファンクションが大量にある場合でも，名称で判別できるようになります。

7.12.1　ファンクション名の編集方法

ファンクション名を変更するには，マッピングビューア上に配置されたファンクションを直接編集する方法とダイアログを使用する方法があります。それぞれの場合の手順を次に説明します。

(1)　マッピングビューア上に配置されたファンクションを直接編集する場合

マッピングビューア上のファンクションを直接選択してファンクション名を編集する手順を次に示します。

マッピングビューア上でファンクション名を編集するファンクションを選択します。

ファンクションを選択した状態で，左クリックまたは［F2］キーを押します。

ファンクション名を編集できる状態になります。

ファンクション名を入力します。

ファンクション名をNCNameで指定します。指定できる文字数は1〜64文字です。

(2)　ダイアログを使用する場合

各ファンクションの設定ダイアログを使用してファンクション名を編集する手順を次に示します。

次のどちらかの方法でファンクションを設定するダイアログを表示させます。

ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

ファンクションをダブルクリックします。

ファンクションを設定するダイアログが表示されます。

各ファンクションのダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6　データ変換に関連するダイアログ」を参照してください。

任意のファンクション名を入力します。

ファンクション名をNCNameで指定します。指定できる文字数は1〜64文字です。

［OK］ボタンをクリックします。

7.12.2　編集後のファンクション名の表示

(1)　データ変換定義画面のマッピングビューアに表示されるファンクション名

ファンクション名を編集した場合，次のように表示されます。

ファンクション名が1〜10文字の場合

ファンクション名全体を表示します。

ファンクション名が11〜20文字の場合

10文字で改行し，ファンクション名全体を表示します。

ファンクション名が21〜64文字の場合

10文字で改行し，先頭から19文字まではファンクション名を表示します。20文字以降は「...」と省略されます。

編集後のファンクション名の表示例を次に示します。

図7‒53　編集後のファンクション名の表示例（データ変換定義画面の場合）

(2)　ダイアログに表示されるファンクション名

ファンクション名を編集した場合，［条件設定］ダイアログのノード条件などには，波括弧（{　}）で囲んだ形式で表示されます。

編集後のファンクション名の表示例を次に示します。

図7‒54　編集後のファンクション名の表示例（［条件設定］ダイアログの場合）

図7‒55　編集後のファンクション名の表示例（［くり返し設定］ダイアログの場合）

7.13　Excelを利用したマッピング定義のインポート

サービスプラットフォームでは，Excelで変換元と変換先の組み合わせ（マッピング）を定義したファイルを開発環境にインポートすることができます。

複数のデータ変換定義で同じようなマッピングをする場合，Excelで作成したマッピング定義を利用することで，1つのマッピング定義を有効に活用できます。また，マッピングの定義内容をExcel上で確認できるため，変換元と変換先の接続数が多い場合などに定義時のミスが低減し，開発効率を向上できます。

マッピング定義をインポートするには，表形式XMLスキーマ定義ファイルを基にExcelで定義したマッピングの内容を，表形式XMLファイルとしてエクスポートします。そのあと，開発環境のデータ変換定義画面にインポートします。データ変換定義画面では，インポートした表形式XMLファイルに従ってファンクションやマッピング線が生成されます。

マッピング定義のインポートの流れを次に示します。

図7‒56　マッピング定義のインポートの流れ

なお，表形式XMLスキーマ定義ファイルに従ったXMLファイルを直接作成して，データ変換定義画面にインポートすることもできます。

Excel以外のツールを使用して表形式XMLファイルを作成する場合でも，表形式XMLファイルが表形式XMLスキーマ定義ファイルに対して妥当であればインポートすることができます。

表形式XMLファイルの作成手順およびマッピング定義のインポート手順を以降で説明します。

7.13.1　表形式XMLファイルの作成

表形式XMLファイルを作成する方法には，あらかじめ表形式XMLスキーマ定義ファイルの各要素がExcelに対応づけられたテンプレートファイルを利用する場合と，表形式XMLスキーマ定義ファイルを基に独自に要素を対応づける場合の2種類があります。

参考

テンプレートファイルには，あらかじめ次の設定がされています。

オブジェクトごとにシートを分けて要素が対応づけられています。

必須項目には項目名の先頭にアスタリスク（*）が付けられています。必須項目は，定義するすべての行で，値を設定する必要があります。空の場合は，エラーとなります。

項目の値が固定値で制約されている場合（"y"と"n"のどちらかしか入力できない項目など）は，データの入力規則が設定され，リストから値を選択できます。

それぞれの場合の作成手順を次に示します。

(1)　テンプレートファイルを利用する場合

テンプレートファイル（dt_import_template.xlsx）をコピーして，任意の名称で保存します。

テンプレートファイル（dt_import_template.xlsx）の格納場所は「<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSCTE¥resources¥dt_import」です。

Microsoft Office Excelを起動して，コピーしたファイルを開きます。

XML要素の対応づけをしたセルに，ファンクションやマッピング線を定義します。

定義方法の詳細は，「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照してください。

［開発］タブの［エクスポート］ボタンをクリックし，XML形式でファイルを保存します。

定義内容が表形式XMLファイルとしてエクスポートされます。

(2)　表形式XMLスキーマ定義ファイルを基に要素を対応づける場合

Microsoft Office Excelを起動します。

［開発］タブの［ソース］ボタンを選択します。

［XMLソース］作業ウィンドウが表示されます。

［XMLソース］作業ウィンドウの［XMLの対応付け...］ボタンをクリックします。

［XMLの対応付け］ダイアログが表示されます。

［追加］ボタンをクリックし，表形式XMLスキーマ定義ファイル（dt_import_mapping.xsd）を追加します。

表形式XMLスキーマ定義ファイル（dt_import_mapping.xsd）の格納先は「<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSCTE¥resources¥dt_import」です。

［XMLソース］作業ウィンドウにスキーマがツリー表示されます。

作業時にエラーメッセージが表示された場合は，「7.16　Excelを利用したマッピング定義時の注意事項」を参照して対処してください。

「***Objects」または「Namespaces」の要素部分をセルにドラッグ＆ドロップします。※

ドラッグ＆ドロップした要素部分のデータを編集できるようになります。

注※

要素を対応づけるときは，オブジェクト（CopyやConcatenateなど）ごとにシートを分けてください。同じシートに複数の要素を設定すると，マッピング定義を正しくインポートできません。

XML要素の対応づけをしたセルに，ファンクションやマッピング線を定義します。

定義方法の詳細は，「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照してください。

［開発］タブの［エクスポート］ボタンをクリックし，XML形式でファイルを保存します。

定義内容が表形式XMLファイルとしてエクスポートされます。

7.13.2　マッピング定義の設定

Excelでマッピングを定義するには，表形式XMLスキーマ定義ファイルを基に，各オブジェクトに変換元ノードや変換先ノードなどの値を設定します。

ここでは，マッピング定義の入出力値に定義できる項目，および各項目の設定方法について説明します。

(1)　入出力値に定義できる項目

CopyObjects（変換先ノードへのマッピング）やConcatenateObjects（文字列連結ファンクション）などオブジェクトのInputには，データ変換定義画面上の変換元ノードのパスまたはファンクション名を設定します。CopyObjects（変換先ノードへのマッピング）のOutputには，データ変換定義画面の変換先ノードのパスを設定します。また，入力値に変換元ノードを指定する場合，ノード条件を設定できます。

マッピング定義の各項目で定義できるノードおよびファンクション，ならびに変換元ノードへの条件設定の可否を表に示します。

表7‒18　入出力値の定義項目（ノード）

入出力値の定義項目

設定できるノード

変換元ノードへの条件設定可否

オブジェクト

項目

変換元ノード

変換先ノード

単純内容

複合内容

属性

any要素

anyAttribute属性

単純内容

複合内容

属性

any要素

anyAttribute属性

CopyObjects（変換先ノードへのマッピング）

Input

○

○

○

○

○

−

−

−

−

−

○

Output

−

−

−

−

−

○

○

○

○

○

−

Dependency

×

×

×

×

×

−

−

−

−

−

−

ConcatenateObjects（文字列連結ファンクション）

Input

○

×

○

×

×

−

−

−

−

−

○

SubstringObjects（部分文字列取得ファンクション）

Input

○

×

○

×

×

−

−

−

−

−

○

LengthObjects（文字数取得ファンクション）

Input

○

×

○

×

×

−

−

−

−

−

○

ContainObjects（文字列調査ファンクション）

Input

○

×

○

×

×

−

−

−

−

−

○

TrimObjects（空白除去ファンクション）

Input

○

×

○

×

×

−

−

−

−

−

○

FormatObjects（数値フォーマット変換ファンクション）

Input

○

×

○

×

×

−

−

−

−

−

○

CalculateObjects（数値演算ファンクション）

Input1

○

×

○

×

×

−

−

−

−

−

○

Input2

○

×

○

×

×

−

−

−

−

−

○

RoundObjects（端数処理ファンクション）

Input

○

×

○

×

×

−

−

−

−

−

○

SumObjects（総和ファンクション）

Input

○

×

○

×

×

−

−

−

−

−

○

NotObjects（否定演算ファンクション）

Input

○

×

○

×

×

−

−

−

−

−

○

BitOpObjects（論理演算ファンクション）

Input1

○

×

○

×

×

−

−

−

−

−

○

Input2

○

×

○

×

×

−

−

−

−

−

○

ShiftObjects（シフト演算ファンクション）

Input

○

×

○

×

×

−

−

−

−

−

○

NameObjects（ノード名取得ファンクション）

Input

○

○

○

×

×

−

−

−

−

−

○

CountObjects（ノード数取得ファンクション）

Input

○

○

○

×

×

−

−

−

−

−

○

ExistObjects（ノード調査ファンクション）

Input

○

○

○

×

×

−

−

−

−

−

○

LoopObjects（くり返しファンクション）

Input

○

○

×

×

×

−

−

−

−

−

○

RelationalPath

○

○

×

×

×

−

−

−

−

−

○

SortKey

○

○

○

×

×

−

−

−

−

−

×

ChooseObjects（選択ファンクション）

Condition

○

×

○

×

×

−

−

−

−

−

−

OutputValue

○

×

○

×

×

−

−

−

−

−

○

ReplaceObjects（値置換えファンクション）

Input

○

×

○

×

×

−

−

−

−

−

○

RadixObjects（基数変換ファンクション）

Input

○

×

○

×

×

−

−

−

−

−

○

CustomObjects（カスタムファンクション）

Input

○

○

○

○

○

−

−

−

−

−

○

変換元ノードへの条件設定

○

×

○

×

×

−

−

−

−

−

−

（凡例）

○：定義できます。

×：定義できません。

−：該当しません。

表7‒19　入出力値の定義項目（ファンクション）

入出力値の定義項目

設定できるファンクション

オブジェクト

項目

文字列連結

部分文字列取得

文字数取得

文字列調査

空白除去

数値フォーマット変換

数値演算

端数処理

総和

否定演算

論理演算

シフト演算

ノード名取得

ノード数取得

ノード調査

くり返し

選択

値置換え

基数変換

カスタム

定数

XPath

CopyObjects（変換先ノードへのマッピング）

Input

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Output

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Dependency

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

ConcatenateObjects（文字列連結ファンクション）

Input

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

SubstringObjects（部分文字列取得ファンクション）

Input

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

LengthObjects（文字数取得ファンクション）

Input

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

ContainObjects（文字列調査ファンクション）

Input

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

TrimObjects（空白除去ファンクション）

Input

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

FormatObjects（数値フォーマット変換ファンクション）

Input

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

CalculateObjects（数値演算ファンクション）

Input1

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

Input2

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

RoundObjects（端数処理ファンクション）

Input

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

SumObjects（総和ファンクション）

Input

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

NotObjects（否定演算ファンクション）

Input

○

○

×

×

○

×

×

×

×

○

○

○

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

BitOpObjects（論理演算ファンクション）

Input1

○

○

×

×

○

×

×

×

×

○

○

○

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

Input2

○

○

×

×

○

×

×

×

×

○

○

○

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

ShiftObjects（シフト演算ファンクション）

Input

○

○

×

×

○

×

×

×

×

○

○

○

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

NameObjects（ノード名取得ファンクション）

Input

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

CountObjects（ノード数取得ファンクション）

Input

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

ExistObjects（ノード調査ファンクション）

Input

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

LoopObjects（くり返しファンクション）

Input

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

RelationalPath

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

SortKey

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

ChooseObjects（選択ファンクション）

Condition

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

OutputValue

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

ReplaceObjects（値置換えファンクション）

Input

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

RadixObjects（基数変換ファンクション）

Input

○

○

○

×

○

×

○

○

○

○

○

○

×

○

×

×

×

○

○

○

○

○

CustomObjects（カスタムファンクション）

Input

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

変換元ノードへの条件設定

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

（凡例）

○：定義できます。

×：定義できません。

−：該当しません。

各オブジェクトの定義項目および定義例の詳細は，「7.15　表形式XMLスキーマ定義ファイルの定義詳細」を参照してください。

(2)　構文規則

各オブジェクトの入出力値に対応するBNFを次の表に示します。

表7‒20　各オブジェクトの入出力値に対応するBNF

オブジェクト/項目

対応するBNF

Copy/Input

条件付き入力パスまたはファンクション

Concatenate/Input

Substring/Input

Length/Input

Contain/Input

Trim/Input

Format/Input

Calculate/Input1

Calculate/Input2

Round/Input

Not/Input

BitOp/Input1

BitOp/Input2

Shift/Input

Choose/OutputValue

Radix/Input

Custom/Input

Sum/Input

Name/Input

Count/Input

Exist/Input

Loop/Input

条件付き入力パス

Loop/RelationalPath

Copy/Output

出力パス

Copy/Dependency

ファンクション

Loop/SortKey

入力パス

Choose/Condition

条件※

注※

入力相対パスは使用できません。

これらのBNFの構文規則を次の表に示します。

表7‒21　BNFの構文規則

BNF

BNFの構文規則

入力パス

::= [ 変数 ] ( '/' ノード )+

条件付き入力パス

::= [ 変数 ] ( '/' ステップ )+

ファンクション

::= '{' NCName '}'

出力パス

::= [ 変数 ] ( '/' ノード )+

条件

::= 基本式 | ( 'not(' 条件 ')' ) | '(' 条件 ')'

変数

::= '$' NCName

ステップ

::= ノード [ '[' 条件 ']' ]

ノード

::= ( [ '@' ] [ 名前空間接頭辞 ':' ] NCName ) | '#any' | '#anyAttribute'

名前空間接頭辞

::= NCName

基本式

::= 入力パス | 入力相対パス | ファンクション | 条件式 | 複合条件式

条件式

::= ( 'position()' | 入力パス | 入力相対パス | ファンクション ) オペレータ ( 値 | ファンクション | 入力パス | 入力相対パス )

入力相対パス

::= '.' | ノード ( '/' ノード )*

複合条件式

::= or式

or式

::= and式 [ 'or' and式 ]

and式

::= 条件 [ 'and' 条件 ]

オペレータ

::= '=' | '!=' | '>' | '<' | '>=' | '<='

値※

::= "'" [^']+ "'"

注※

値は1文字以上，かつ1,024文字以内で指定できます。ただし，実体参照表現は1文字として扱われます。

(3)　変換元ノードの設定

オブジェクトに変換元ノードを設定する場合，Inputに変換元ノードのパスを絶対パスで指定します。相対パスでの指定はサポートされません。ノードパスの設定方法については，「(7)　ノードパスの設定」を参照してください。

また，定義項目によっては変換元ノードにノード条件を設定できます。ノード条件の設定方法については，「(6)　ノード条件設定」を参照してください。

(4)　変換先ノードの設定

変換先ノードを設定するには，CopyObjects（変換先ノードへのマッピング）のOutputに変換先ノードのパスを指定します。ノードパスの設定については「(7)　ノードパスの設定」を参照してください。

(5)　ファンクションの設定

ファンクションには，ほかのオブジェクトで定義したファンクション名を指定します。ファンクション名は，波括弧（{　}）で囲まれた部分に指定します。

定義例を次の図に示します。

図7‒57　定義例（ファンクションの設定）

(6)　ノード条件設定

ノード条件を設定できる項目で変換元ノードを設定した場合，変換元ノードの各要素にノード条件を設定できます。

ノード条件を指定できる変換元ノードまたはファンクションの種類については，表7-18および表7-19を参照してください。

ノード条件は各要素の後ろの角括弧（[　]）で囲まれた部分に指定します。

ノード条件は，次のどれかの方式で設定します。

表7‒22　ノード条件の方式

#

ノード条件の方式

概要

1

boolean値を返すノードまたはファンクション

変換元ノードまたはファンクションを指定すると，その存在有無によってboolean値を返します。

2

条件式

「<左辺><演算><右辺>」の形式で指定した条件に対してboolean値を返します。左辺および右辺には，変換元ノードやファンクションなどを指定します。

3

二つの条件の論理積・論理和

「<条件1><演算><条件2>」上記#1,#2の条件を2つ，andまたはorで組み合わせて指定した条件に対してboolean値を返します。

ノード条件設定の変換元ノードパスは，絶対パス，または条件設定対象ノードからの相対パスのどちらかで指定します。ノードパスの指定については，「(7)　ノードパスの設定」を参照してください。

ただし，条件設定の対象となるノードの子孫ノードを条件で使用する場合，絶対パスの指定・相対パスの指定に関係なく，データ変換定義画面にインポートしたあと相対パスとして参照されます。

ファンクションの指定方法については，「(5)　ファンクションの設定」を参照してください。

(a)　boolean値を返すノードまたはファンクション

変換元ノードまたはファンクションを指定すると，その存在有無によってboolean値を返します。

ノードまたはファンクションの有無を条件に設定した場合の定義例を次の図に示します。

図7‒58　定義例（ノード条件設定1）

(b)　条件式

「<左辺><演算><右辺>」の形式で指定した条件式に対してboolean値を返します。左辺，演算，右辺に指定できる値を次の表に示します。

表7‒23　条件式の各項目に指定できる値

条件式の項目

指定できる値

左辺

次のどれかを指定できます。

"position()"で指定するポジション関数

条件設定で指定できる変換元ノード

変換元ノードは相対パスでも指定できます。※

条件設定で指定できるほかのファンクション

演算

「=」，「!=」，「>」，「<」，「>=」，「<=」のどれかを指定できます。

右辺

次のどれかを指定できます。

アポストロフィ（'）で囲んだ値（空文字は指定できません）。

値にアポストロフィ（'）またはアンパサンド（&）を含める場合，次の例のように，アポストロフィは「&apos;」，アンパサンドは「&amp;」の実体参照の表現にしてください。

（例）「a & 'b'」の場合，「a &amp; &apos;b&apos;」と定義します。

条件設定で指定できる変換元ノード

変換元ノードは相対パスでも指定できます。※

条件設定で指定できるほかのファンクション

注※

相対パスの指定方法については，「(7)(c)　相対パス指定」を参照してください。

条件式を設定した場合の定義例を次の図に示します。

図7‒59　定義例（ノード条件設定2）

(c)　二つの条件の論理積・論理和

「<条件1><演算><条件2>」の形式で，2つの条件をandまたはor演算で組み合わせた論理積・論理和でboolean値を返します。<条件>には次のどれかを指定します。

boolean値を返すノードまたはファンクション

条件式

二つの条件の論理積・論理和

条件に複数の「二つの条件の論理積・論理和」が存在する場合は，論理積が優先されます。ただし，「二つの条件の論理積・論理和」の前後を丸括弧（(　)）で囲んだ場合，その論理式が優先されます。

また，これらの条件の否定をとることもできます。詳細は「(d)　条件の否定をとる」を参照してください。

二つの条件の論理積・論理和を条件に設定した場合の定義例を次の図に示します。

図7‒60　定義例（ノード条件設定3）

(d)　条件の否定をとる

「not(<条件>)」の形式で，条件の否定をとることができます。

条件の否定をとる場合の定義例を次の図に示します。

図7‒61　定義例（ノード条件設定4）

(7)　ノードパスの設定

変換元ノードまたは変換先ノードのパスを指定する場合の，論理名および名前空間の指定方法について説明します。

また，ノード条件設定で変換元ノードの相対パスを指定する方法についても説明します。

(a)　論理名の指定

変換元ノードおよび変換先ノードの論理名は，「"$"＋論理名」の形式でルート要素の前に指定します。

データ変換定義画面の変換元ノードが複数ある場合，変換元ノードの論理名指定は必須です。変換元ノードが1つしかない場合，論理名の指定は任意です。

なお，変換先ノードでは論理名の指定は任意です。

定義例を次の図に示します。

図7‒62　定義例（ノードパスの設定1）

(b)　名前空間の指定

変換元ノードおよび変換先ノードのパス中の各要素名には，Namespacesに定義した名前空間接頭辞を使用できます。名前空間接頭辞の定義方法は「7.15.1　Namespaces（名前空間情報）」を参照してください。

名前空間接頭辞は，「名前空間接頭辞＋":"＋要素名」の形式で指定します。

定義例を次の図に示します。

図7‒63　定義例（ノードパスの設定2）

(c)　相対パス指定

ノード条件を設定する場合，変換元ノードのパスは，条件設定対象のノードからの相対パスで指定できます。相対パスは，次の表に示すノードについて指定できます。それ以外の記述方式（「..」や「//」など）は使用できません。

表7‒24　相対パスの指定方法

相対パスで指定するノード

指定方法

条件設定の対象となるノード

ピリオド（.）を指定します。

指定例

変換元ノードのパスが"/root/comp-elem1/simple-elem1"で，条件設定の対象が"simple-elem1"の場合，"simple-elem1"の有無を条件にするときは"/root/comp-elem1/simple-elem1[.]"と指定します。

条件設定の対象となるノードの子孫ノード

条件設定の対象となるノードの，子ノードからのパスを指定します。

指定例

変換元ノードのパスが"/root/comp-elem1/simple-elem1"の場合，条件設定の対象が"comp-elem1"で，"simple-elem1"の有無を条件にするときは"/root/comp-elem1[simple-elem1]/simple-elem1"と指定します。

条件設定の対象が"root"で，"simple-elem1"の有無を条件にするときは"/root[comp-elem1/simple-elem1]/comp-elem1/simple-elem1"と指定します。

7.13.3　マッピング定義のインポート

表形式XMLファイルをデータ変換定義画面にインポートする手順を次に示します。

変換元スキーマおよび変換先スキーマを選択して，データ変換定義画面を起動します。

データ変換定義画面のマッピングビューア上で右クリックして，［マッピング定義のインポート］を選択します。

［マッピング定義のインポート］画面が表示されます。

［参照］ボタンをクリックします。

［表形式XMLファイルの指定］ダイアログが表示されます。

インポートするXMLファイルを選択して，［開く］ボタンをクリックします。

選択したXMLファイルが設定され，［表形式XMLファイルの指定］ダイアログが閉じます。

［終了］ボタンをクリックします。

データ変換定義画面にすでにファンクションやマッピング線が定義されている場合は，確認メッセージが表示されます。問題がなければ［はい］ボタンをクリックします。

Excelで定義したファンクションとマッピング線が，データ変換定義画面に反映されます。

7.14　Excelを利用したマッピング定義のエクスポート

サービスプラットフォームでは，開発環境のデータ変換定義画面で定義したマッピングを表形式XMLファイルにエクスポートできます。エクスポートした表形式XMLファイルをExcelにインポートすることで，効率良くマッピング定義の追加や変更ができます。

マッピング定義のエクスポートの流れを次に示します。

図7‒64　マッピング定義のエクスポートの流れ

注意事項

エクスポートしたマッピング定義には次の制限があります。

データ変換定義画面のファンクションの位置情報は保持されません。

変換ファンクション定義ファイルで設定したカスタムファンクションのコメントは保持されません。

1つの階層に同じ要素が複数ある場合，かつ2つ目以降の要素にマッピング線が引かれているとき，エクスポートしたマッピング定義をデータ変換定義画面に再度インポートすると，マッピング先が異なる場合があります。この例を次の図に示します。

7.14.1　マッピング定義のエクスポート

データ変換定義画面からマッピング定義をエクスポートする手順を次に示します。

変換元スキーマおよび変換先スキーマを選択して，データ変換定義画面を起動します。

データ変換定義画面のマッピングビューア上で右クリックして，［マッピング定義のエクスポート］を選択します。

［マッピング定義のエクスポート］画面が表示されます。

エクスポート先およびXMLファイル名を指定して，［保存］ボタンをクリックします。

指定した名称でXMLファイルが保存され，完了メッセージが表示されます。

［OK］ボタンをクリックします。

マッピング定義が表形式XMLファイルとしてエクスポートされます。

7.14.2　表形式XMLファイルのインポート

表形式XMLファイルをExcelにインポートする手順について説明します。

Microsoft Office Excelを起動します。

［開発］タブの［ソース］ボタンを選択します。

［XMLソース］作業ウィンドウが表示されます。

［XMLソース］作業ウィンドウの［XMLの対応付け...］ボタンをクリックします。

［XMLの対応付け］ダイアログが表示されます。

［追加］ボタンをクリックし，表形式XMLスキーマ定義ファイル（dt_import_mapping.xsd）を追加します。

表形式XMLスキーマ定義ファイル（dt_import_mapping.xsd）の格納先は「<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSCTE¥resources¥dt_import」です。

［XMLソース］作業ウィンドウにスキーマがツリー表示されます。

「***Objects」または「Namespaces」の要素部分をセルにドラッグ＆ドロップします。※

ドラッグ＆ドロップした要素部分のデータを編集できるようになります。

注※

要素を対応づけるときは，オブジェクト（CopyやConcatenateなど）ごとにシートを分けてください。同じシートに複数の要素を設定すると，マッピング定義を正しくインポートできません。

［開発］タブの［インポート］ボタンをクリックし，表形式XMLファイルをXML要素の対応付けをしたセルにインポートします。

表形式XMLファイルがExcelにインポートされます。インポートした表形式XMLファイルを基に，マッピング定義を追加および変更できます。

マッピング定義の設定方法については，「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照してください。

注意事項

Excelのインポート機能では，Excelからエクスポートした表形式XMLファイルをインポートした場合，表形式XMLファイルの各項目値の前後のホワイトスペース（半角空白，タブ，ラインフィード，キャリッジリターン）が削除されます。必要に応じて，インポート後にExcelのセルを修正してください。

7.15　表形式XMLスキーマ定義ファイルの定義詳細

Excelのマッピング定義で利用する表形式XMLスキーマ定義ファイルの内容について説明します。

表形式XMLスキーマ定義ファイルの定義一覧を次の表に示します。

表7‒25　表形式XMLスキーマ定義ファイルの定義一覧

大分類

中分類

説明

Defines

−

オブジェクトを定義するための前提となる情報を定義します。

Namespaces

データ変換定義画面上の変換元ノードまたは変換先ノードを示すパスの定義で使用する，名前空間情報を定義します。

Objects※

−

ファンクションやマッピング線などを定義します。

CopyObjects

変換先ノードへのマッピング線を定義します。

ConcatenateObjects

文字列連結ファンクションを定義します。

SubstringObjects

部分文字列取得ファンクションを定義します。

LengthObjects

文字数取得ファンクションを定義します。

ContainObjects

文字列調査ファンクションを定義します。

TrimObjects

空白除去ファンクションを定義します。

FormatObjects

数値フォーマット変換ファンクションを定義します。

CalculateObjects

数値演算ファンクションを定義します。

RoundObjects

端数処理ファンクションを定義します。

SumObjects

総和ファンクションを定義します。

NotObjects

否定演算ファンクションを定義します。

BitOpObjects

論理演算ファンクションを定義します。

ShiftObjects

シフト演算ファンクションを定義します。

NameObjects

ノード名取得ファンクションを定義します。

CountObjects

ノード数取得ファンクションを定義します。

ExistObjects

ノード調査ファンクションを定義します。

LoopObjects

くり返しファンクションを定義します。

ChooseObjects

選択ファンクションを定義します。

ReplaceObjects

値置換えファンクションを定義します。

RadixObjects

基数変換ファンクションを定義します。

CustomObjects

カスタムファンクションを定義します。

ConstantObjects

定数ファンクションを定義します。

XpathObjects

XPathファンクションを定義します。

（凡例）

−：該当しません。

注※

CopyObjectsとCopyObjects以外の定義範囲は次のように異なります。

CopyObjects：

変換元ノードまたはファンクションから変換先ノードへのマッピング線が定義範囲です。

CopyObjects以外：

ファンクション単体，または変換元ノード／入力側ファンクションと連結するマッピング線が定義範囲です。

CopyObjectsとCopyObjects以外の定義範囲を次の図に示します。

図7‒65　CopyObjectsとCopyObjects以外の定義範囲

以降で各定義の詳細を説明します。

7.15.1　Namespaces（名前空間情報）

オブジェクトのInput項目など，マッピング定義エディタ上の変換元ノードまたは変換先ノードを示すパスの定義で使用する，名前空間情報を定義します。Namespacesに定義したPrefix項目が，オブジェクトのInput項目などに記述された要素の名前空間接頭辞として使用された場合，その名前空間接頭辞がどの名前空間に属するかを，Namespacesに定義された情報で判断します。

Prefix項目が"#default"の定義は，オブジェクトのInput項目などに記述された要素のデフォルト名前空間（名前空間接頭辞がない場合に属する名前空間）を示します。Prefix項目が"#default"の定義をしない場合，デフォルト名前空間は空とします。

URI項目が空の場合，該当する名前空間接頭辞が付いた要素の名前空間は，空とします。

(1)　定義項目

定義項目を次の表に示します。

表7‒26　Namespaces定義

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Prefix

名前空間接頭辞

NCName型の値または"#default"

必須項目です。重複して同じPrefixを定義できません。

"#default"の場合

デフォルト名前空間を設定します。

URI

名前空間

anyURI型の値

−

（凡例）

−：該当する項目はありません。

(2)　定義例

定義例を次の図に示します。

図7‒66　Namespaces定義例1

図7‒67　Namespaces定義例2

図7‒68　Namespaces定義例3

7.15.2　CopyObjects（変換先ノードへのマッピング）

ほかのオブジェクトで定義したファンクションや変換元ノードから，変換先ノードへのマッピング線を定義します。

(1)　定義項目

定義項目を次の表に示します。

表7‒27　CopyObjects定義

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Name

マッピング名

NCName型の値

必須項目です。Objects内で，重複して同じNameを定義できません。

マッピング定義では使用されない項目です。

Input

入力

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

必須項目です。

Output

出力

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

必須項目です。

Dependency

依存対象

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

依存対象にできるLoopObjectsを複数定義している場合は，必須です。依存対象にできるLoopObjectsが1つの場合は，そのLoopObjectsを依存対象として設定します。LoopObjectsの定義については，「7.15.18　LoopObjects（くり返しファンクション）」を参照してください。

(2)　定義例

定義例を次の図に示します。

図7‒69　CopyObjects定義例1

図7‒70　CopyObjects定義例2

図7‒71　CopyObjects定義例3

7.15.3　ConcatenateObjects（文字列連結ファンクション）

文字列連結ファンクション（concat）を定義します。

(1)　定義項目

定義項目を次の表に示します。

表7‒28　ConcatenateObjects定義項目

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Name

ファンクション名

NCName型の値

定義できる値については，「7.15.25　同一のName要素を複数行に定義できるオブジェクト」を参照してください。

Input

入力

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

同じName内で複数定義できます。

値は，定義された順にリストに設定します。

(2)　定義例

定義例を次の図に示します。

図7‒72　ConcatenateObjects定義例

7.15.4　SubstringObjects（部分文字列取得ファンクション）

部分文字列取得ファンクション（substr）を定義します。

(1)　定義項目

定義項目を次の表に示します。

表7‒29　SubstringObjects定義項目

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Name

ファンクション名

NCName型の値

必須項目です。Objects内で，重複して同じNameを定義できません。

Input

入力

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

−

Acquisition

指定方法

"left"，"right"，"division"のどれか

必須項目です。

"left"の場合

指定方法は「先頭からの範囲指定」を設定します。

"right"の場合

指定方法は「末尾からの範囲指定」を設定します。

"division"の場合

指定方法は「分割文字列指定」を設定します。

Start

開始位置

1〜2,147,483,647の整数

Acquisitionが"left"または"right"の場合，必須項目です。

上記以外の場合，設定値を取り込みません。

Count

文字数

0〜2,147,483,647の整数または空

Acquisitionが"left"または"right"でCountが空の場合，「開始位置から以降全て」に設定します。

Acquisitionが"left"および"right"以外の場合，設定値を取り込みません。

String

分割文字列

1,024文字以内の文字列（改行は定義できない）

Acquisitionが"division"の場合，必須項目です。

上記以外の場合，設定値を取り込みません。

Part

取得部位

"pre"または"post"

Acquisitionが"division"の場合，必須項目です。

上記以外の場合，設定値を取り込みません。

"pre"の場合

取得部位は「前」を設定します。

"post"の場合

取得部位は「後」を設定します。

（凡例）

−：該当する項目はありません。

(2)　定義例

定義例を次の図に示します。

図7‒73　SubstringObjects定義例1

図7‒74　SubstringObjects定義例2

図7‒75　SubstringObjects定義例3

7.15.5　LengthObjects（文字数取得ファンクション）

文字数取得ファンクション（length）を定義します。

(1)　定義項目

定義項目を次の表に示します。

表7‒30　LengthObjects定義項目

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Name

ファンクション名

NCName型の値

必須項目です。Objects内で，重複して同じNameを定義できません。

Input

入力

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

−

（凡例）

−：該当する項目はありません。

(2)　定義例

定義例を次の図に示します。

図7‒76　LengthObjects定義例

7.15.6　ContainObjects（文字列調査ファンクション）

文字列調査ファンクション（contain）を定義します。

(1)　定義項目

定義項目を次の表に示します。

表7‒31　ContainObjects定義項目

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Name

ファンクション名

NCName型の値

必須項目です。Objects内で，重複して同じNameを定義できません。

Input

入力

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

−

Check

調査種別

"include"または"start"

必須項目です。

"include"の場合

調査種別は「指定文字列を含む」を設定します。

"start"の場合

調査種別は「指定文字列から開始」を設定します。

String

調査対象文字列

1,024文字以内の文字列（改行は定義できない）

−

（凡例）

−：該当する項目はありません。

(2)　定義例

定義例を次の図に示します。

図7‒77　ContainObjects定義例

7.15.7　TrimObjects（空白除去ファンクション）

空白除去ファンクション（trim）を定義します。

(1)　定義項目

定義項目を次の表に示します。

表7‒32　TrimObjects定義項目

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Name

ファンクション名

NCName型の値

必須項目です。Objects内で，重複して同じNameを定義できません。

Input

入力

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

−

（凡例）

−：該当する項目はありません。

(2)　定義例

定義例を次の図に示します。

図7‒78　TrimObjects定義例

7.15.8　FormatObjects（数値フォーマット変換ファンクション）

数値フォーマット変換ファンクション（format）を定義します。

(1)　定義項目

定義項目を次の表に示します。

表7‒33　FormatObjects定義項目

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Name

ファンクション名

NCName型の値

必須項目です。Objects内で，重複して同じNameを定義できません。

Input

入力

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

−

Pattern

パターン

変換後のjava.text.DecimalFormatクラスの形式のパターン文字列

1,024文字以内（改行は定義できない）

−

ChangeSymbol

記号の変更

"y"または"n"

必須項目です。

"y"の場合

記号の変更は「有」を設定します。

"n"の場合

記号の変更は「無」を設定します。

DecimalSeparator

小数点文字

1桁の文字

ChangeSymbolが"y"の場合，必須項目です。

上記以外の場合，設定値を取り込みません。

GroupingSeparator

桁区切り文字

1桁の文字

ChangeSymbolが"y"の場合，必須項目です。

上記以外の場合，設定値を取り込みません。

（凡例）

−：該当する項目はありません。

(2)　定義例

定義例を次の図に示します。

図7‒79　FormatObjects定義例

7.15.9　CalculateObjects（数値演算ファンクション）

数値演算ファンクション（calc）を定義します。

(1)　定義項目

定義項目を次の表に示します。

表7‒34　CalculateObjects定義項目

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Name

ファンクション名

NCName型の値

必須項目です。Objects内で，重複して同じNameを定義できません。

Input1

入力1

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

−

Operation

演算

"+"，"-"，"*"，"/"，"%"のどれか

必須項目です。

Input2

入力2

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

−

（凡例）

−：該当する項目はありません。

(2)　定義例

定義例を次の図に示します。

図7‒80　CalculateObjects定義例

7.15.10　RoundObjects（端数処理ファンクション）

端数処理ファンクション（round）を定義します。

(1)　定義項目

定義項目を次の表に示します。

表7‒35　RoundObjects定義項目

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Name

ファンクション名

NCName型の値

必須項目です。Objects内で，重複して同じNameを定義できません。

Input

入力

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

−

Type

端数処理種別

"off"，"down"，"up"のどれか

必須項目です。

"off"の場合

端数処理種別は「四捨五入」を設定します。

"down"の場合

端数処理種別は「切り捨て」を設定します。

"up"の場合

端数処理種別は「切り上げ」を設定します。

（凡例）

−：該当する項目はありません。

(2)　定義例

定義例を次の図に示します。

図7‒81　RoundObjects定義例

7.15.11　SumObjects（総和ファンクション）

総和ファンクション（sum）を定義します。

(1)　定義項目

定義項目を次の表に示します。

表7‒36　SumObjects定義項目

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Name

ファンクション名

NCName型の値

定義できる値については，「7.15.25　同一のName要素を複数行に定義できるオブジェクト」を参照してください。

Input

入力

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

同じName内で複数定義できます。

ただし，同じName内で同じInputを複数指定できません。

値は，定義された順にリストに設定します。

(2)　定義例

定義例を次の図に示します。

図7‒82　SumObjects定義例

7.15.12　NotObjects（否定演算ファンクション）

否定演算ファンクション（not）を定義します。

(1)　定義項目

定義項目を次の表に示します。

表7‒37　NotObjects定義項目

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Name

ファンクション名

NCName型の値

必須項目です。Objects内で，重複して同じNameを定義できません。

Input

入力

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

−

（凡例）

−：該当する項目はありません。

(2)　定義例

定義例を次の図に示します。

図7‒83　NotObjects定義例

7.15.13　BitOpObjects（論理演算ファンクション）

論理演算ファンクション（bitop）を定義します。

(1)　定義項目

定義項目を次の表に示します。

表7‒38　BitOpObjects定義項目

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Name

ファンクション名

NCName型の値

必須項目です。Objects内で，重複して同じNameを定義できません。

Operation

演算

"and"，"or"，"xor"のどれか

必須項目です。

Input1

入力1

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

−

Input2

入力2

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

−

（凡例）

−：該当する項目はありません。

(2)　定義例

定義例を次の図に示します。

図7‒84　BitOpObjects定義例

7.15.14　ShiftObjects（シフト演算ファンクション）

シフト演算ファンクション（shift）を定義します。

(1)　定義項目

定義項目を次の表に示します。

表7‒39　ShiftObjects定義項目

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Name

ファンクション名

NCName型の値

必須項目です。Objects内で，重複して同じNameを定義できません。

Input

入力

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

−

ShiftAmount

シフト量（ビット）

0〜64の数値

必須項目です。

OutputSize

出力サイズ（ビット）

1〜64の数値

必須項目です。

ShiftDirection

シフト方向

"left"または"right"

必須項目です。

ShiftType

シフト種別

"arithmetic"または"logical"

ShiftDirectionが"right"の場合，必須項目です。

上記以外の場合，設定値を取り込みません。

"arithmetic"は，算術シフトです。

"logical"は，論理シフトです。

（凡例）

−：該当する項目はありません。

(2)　定義例

定義例を次の図に示します。

図7‒85　ShiftObjects定義例

7.15.15　NameObjects（ノード名取得ファンクション）

ノード名取得ファンクション（name）を定義します。

(1)　定義項目

定義項目を次の表に示します。

表7‒40　NameObjects定義項目

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Name

ファンクション名

NCName型の値

必須項目です。Objects内で，重複して同じNameを定義できません。

Input

入力

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

−

（凡例）

−：該当する項目はありません。

(2)　定義例

定義例を次の図に示します。

図7‒86　NameObjects定義例

7.15.16　CountObjects（ノード数取得ファンクション）

ノード数取得ファンクション（count）を定義します。

(1)　定義項目

定義項目を次の表に示します。

表7‒41　CountObjects定義項目

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Name

ファンクション名

NCName型の値

必須項目です。Objects内で，重複して同じNameを定義できません。

Input

入力

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

−

（凡例）

−：該当する項目はありません。

(2)　定義例

定義例を次の図に示します。

図7‒87　CountObjects定義例

7.15.17　ExistObjects（ノード調査ファンクション）

ノード調査ファンクション（exist）を定義します。

(1)　定義項目

定義項目を次の表に示します。

表7‒42　ExistObjects定義項目

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Name

ファンクション名

NCName型の値

必須項目です。Objects内で，重複して同じNameを定義できません。

Input

入力

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

−

（凡例）

−：該当する項目はありません。

(2)　定義例

定義例を次の図に示します。

図7‒88　ExistObjects定義例

7.15.18　LoopObjects（くり返しファンクション）

くり返しファンクション（loop）を定義します。

(1)　定義項目

定義項目を次の表に示します。

表7‒43　LoopObjects定義項目

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Name

ファンクション名

NCName型の値

定義できる値については，「7.15.25　同一のName要素を複数行に定義できるオブジェクト」を参照してください。

Input

入力

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

同じName内で1つだけ定義できます。※1

RelationalPath

連携パス

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

同じName内で複数定義できます。※1

値は，定義された順にリストに設定します。

SortKey

ソート条件/キー

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

同じName内で複数定義できます。※2※3

SortOrder

ソート条件/順序

"ascending"または"descending"

同じName内で複数定義できます。※2※3

"ascending"の場合

ソート条件/順序は「昇順」を設定します。

"descending"の場合

ソート条件/順序は「降順」を設定します。

SortLanguage

ソート条件/言語

"auto"，"ja"，"en"のどれか

同じName内で複数定義できます。※2※3

"auto"の場合

ソート条件/言語は「自動」を設定します。

"ja"の場合

ソート条件/言語は「日本語」を設定します。

"en"の場合

ソート条件/言語は「英語」を設定します。

SortDataType

ソート条件/データタイプ

"text"または"numeric"

同じName内で複数定義できます。※2※3

"text"の場合

ソート条件/データタイプは「テキスト」を設定します。

"numeric"の場合

ソート条件/データタイプは「数値」を設定します。

SortCase

ソート条件/優先順位

"upper"または"lower"

SortDataTypeが"text"の場合，必須項目です。

上記以外の場合，設定値を取り込みません。

同じName内で複数定義できます。※2※3

"upper"の場合

ソート条件/優先順位は「大文字」を設定します。

"lower"の場合

ソート条件/優先順位は「小文字」を設定します。

注※1

同じName内で定義されているInputとRelationalPathは，お互いが同じノード，または祖先・子孫の関係になるノードは設定できません。

注※2

同じ行の中で，ソート条件項目（SortKey，SortOrder，SortLanguage，SortDataType，SortCase）のどれか1つでも設定した場合は，必須項目です。

注※3

ソート条件は，定義された順にリストに設定します。

(2)　定義例

定義例を次の図に示します。

図7‒89　LoopObjects定義例1

図7‒90　LoopObjects定義例2

図7‒91　LoopObjects定義例3

7.15.19　ChooseObjects（選択ファンクション）

選択ファンクション（choose）を定義します。

(1)　定義項目

定義項目を次の表に示します。

表7‒44　ChooseObjects定義項目

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Name

ファンクション名

NCName型の値

定義できる値については，「7.15.25　同一のName要素を複数行に定義できるオブジェクト」を参照してください。

Condition

条件

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

同じName内で複数定義できます。※

どの条件にも合致しない場合の定義を行うときは，"#other"を指定します。同じName内で"#other"を指定できるのは1行だけです。また，同じName内で"#other"を1つも指定しなかった場合，「どの条件にも合致しない場合」の出力値は，「出力なし」を仮定します。

OutputValue

出力値

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

同じName内で複数定義できます。※

「空ノード」の場合は"#empty"，「出力なし」の場合は"#notoutput"を指定します。

注※

条件と出力値は，定義された順にリストに設定します。

(2)　定義例

定義例を次の図に示します。

図7‒92　ChooseObjects定義例

7.15.20　ReplaceObjects（値置換えファンクション）

値置換えファンクション（replace）を定義します。

(1)　定義項目

定義項目を次の表に示します。

表7‒45　ReplaceObjects定義項目

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Name

ファンクション名

NCName型の値

必須項目です。Objects内で，重複して同じNameを定義できません。

Input

入力

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

−

TableID

変換テーブルID

1,024文字以内の文字列（改行は定義できない）

−

KeyColumn

検索キー列指定

"left"または"right"

必須項目です。

"left"の場合

検索キー列指定は「左列」を設定します。

"right"の場合

検索キー列指定は「右列」を設定します。

FaultError

検索失敗時の動作

"y"または"n"

必須項目です。

"y"の場合

検索失敗時の動作は「変換エラー」を設定します。

"n"の場合

検索失敗時の動作は「デフォルト値を代入」を設定します。

DefaultValue

値

1,024文字以内の文字列（改行は定義できない）

SortDataTypeが"y"の場合，設定値を取り込みません。

（凡例）

−：該当する項目はありません。

(2)　定義例

定義例を次の図に示します。

図7‒93　ReplaceObjects定義例

7.15.21　RadixObjects（基数変換ファンクション）

基数変換ファンクション（radix）を定義します。

(1)　定義項目

定義項目を次の表に示します。

表7‒46　RadixObjects定義項目

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Name

ファンクション名

NCName型の値

必須項目です。Objects内で，重複して同じNameを定義できません。

Input

入力

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

−

InputRadix

入力基数

"hexadecimal"，"decimal"，"binary"のどれか

必須項目です。

"hexadecimal"は，16進数。

"decimal"は，10進数。

"binary"は，2進数。

入力基数と出力基数に同じ基数を定義できません。

OutputRadix

出力基数

"hexadecimal"，"decimal"，"binary"のどれか

必須項目です。

"hexadecimal"は，16進数。

"decimal"は，10進数。

"binary"は，2進数。

入力基数と出力基数に同じ基数を定義できません。

（凡例）

−：該当する項目はありません。

(2)　定義例

定義例を次の図に示します。

図7‒94　RadixObjects定義例

7.15.22　CustomObjects（カスタムファンクション）

カスタムファンクション（custom）を定義します。

カスタムファンクションで指定するクラスと引数にはコメントが存在します。ただし，Excelを利用したマッピングではこれらの項目のインポートはサポートしません。

パッケージとクラスは別々に定義し，マッピング定義エディタの画面上では「クラス」の項目にExcelで定義した「パッケージ＋クラス」の値を設定します。

(1)　定義項目

定義項目を次の表に示します。

表7‒47　CustomObjects定義項目

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Name

ファンクション名

NCName型の値

定義できる値については，「7.15.25　同一のName要素を複数行に定義できるオブジェクト」を参照してください。

Jar

JARファイル

100文字以内のNCName型の値

同じName内で1つだけ定義できます。※1

Package

パッケージ

255文字以内のNCName型の値

同じName内で1つだけ定義できます。※1

Class

クラス

100文字以内のNCName型の値

同じName内で1つだけ定義できます。※1

Method

メソッド

100文字以内のNCName型の値

同じName内で1つだけ定義できます。※1

メソッド名だけを設定し，後ろの"()"は付加しません。

ReturnType

戻り値の型

"String"または"NodeList"だけ

同じName内で1つだけ定義できます。※1※2

Argument

引数

100文字以内のNCName型の値

同じName内で複数定義できます。※3※4

ArgumentType

引数の型

"String"または"Object"だけ

同じName内で複数定義できます。※2※3※4

Input

入力値

「7.13.2　マッピング定義の設定」を参照

同じName内で複数定義できます。

値は，定義された順にリストに設定します。

注※1

変換ファンクション定義項目（Jar，Package，Class，Method，ReturnType）を指定する場合は，同じName内の先頭行で必ず指定します。同じName内の先頭行以外は，先頭行と同じ値または空を指定します。

注※2

ArgumentTypeが"String"の場合，ReturnTypeは"String"だけ定義できます。

注※3

同じ行の中で，引数項目（Argument，ArgumentType）のどれか1つでも設定した場合は必須項目です。

注※4

引数は，定義された順にリストに設定します。

(2)　定義例

定義例を次の図に示します。

図7‒95　CustomObjects定義例

7.15.23　ConstantObjects（定数ファンクション）

定数ファンクション（const）を定義します。

(1)　定義項目

定義項目を次の表に示します。

表7‒48　ConstantObjects定義項目

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Name

ファンクション名

NCName型の値

必須項目です。Objects内で，重複して同じNameを定義できません。

Type

型

"string"，"number"，"boolean"，"notoutput"，"empty"のどれか

必須項目です。

"string"の場合

型は「文字列」を設定します。

"number"の場合

型は「数値」を設定します。

"boolean"の場合

型は「論理値」を設定します。

"notoutput"または"empty"の場合

型は「特殊ノード」を設定します。

Value

値

Typeが"string"の場合，1,024文字以内の文字列（改行は定義できない）

Typeが"number"の場合，1,024桁以内の数値

Typeが"boolean"の場合，"true"または"false"※

Typeが"boolean"または"number"の場合，必須項目です。

Typeが"notoutput"または"empty"の場合，設定値を取り込みません。

Typeが"notoutput"の場合

値は「ノード出力なし」を設定します。

Typeが"empty"の場合

値は「空ノード」を設定します。

注※

大文字および小文字は区別されません。

(2)　定義例

定義例を次の図に示します。

図7‒96　ConstantObjects定義例

7.15.24　XpathObjects（XPathファンクション）

XPathファンクション（xpath）を定義します。

(1)　定義項目

定義項目を次に示します。

表7‒49　XpathObjects定義項目

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Name

ファンクション名

NCName型の値

必須項目です。Objects内で，重複して同じNameを定義できません。

Expression

XPath式

文字列（改行は定義できない）

空白の場合は，空文字列として扱います。

入力できるXPathの仕様については，「7.5.24　変換先ノードやファンクションの入力値にXPath式を指定する」を参照してください。

(2)　定義例

定義例を次の図に示します。

図7‒97　XpathObjects定義例

7.15.25　同一のName要素を複数行に定義できるオブジェクト

一部のObjectsでは，同一のName要素を複数行に定義することができます。同一のName要素の行は同じ1つのオブジェクトに対する定義と見なされ，複数の値の定義で使用できます。この場合，値は定義された順にリストに設定されます。

同一のName要素を複数行に定義できるオブジェクト，およびそのオブジェクトで複数の値を定義できる項目を次の表に示します。

表7‒50　同一のName要素を複数行に定義できるオブジェクト

#

オブジェクト

複数の値を定義できる項目

1

ConcatenateObjects

Input

2

SumObjects

Input

3

LoopObjects

RelationalPath, SortKey, SortOrder, SortLanguage, SortDataType, SortCase

4

ChooseObjects

Condition, OutputValue

5

CustomObjects

Argument, ArgumentType, Input

同一のName要素は連続する行でだけ定義できます。連続しない行に同一のName要素を定義した場合は検証時にエラーになります。また，2行目以降でName要素が省略された場合は，上の行の値が設定されます。

同一のName要素を複数行に定義した場合の例を次の図に示します。

図7‒98　同一のName要素を設定した場合の例

7.16　Excelを利用したマッピング定義時の注意事項

Excelでマッピングを定義するときの注意事項を次に示します。

Excelのオートフォーマット機能によって，入力値が別の値に置き換わるおそれがあります。そのため，［セルの書式設定］の表示形式を［文字列］にすることを推奨します。

Excelに入力した値は，大文字・小文字が区別されます。

データ変換定義画面上で設定できない定義がされた場合，インポート時にエラーになります。設定できない定義とは，同じファンクションを複数の入力値から参照する定義などのことです。

データ変換定義画面上で非活性となる項目には，データ変換定義画面上でファンクションを配置したときのデフォルトの値が設定されます。

XML要素の対応づけをしたセルは，Excelのテーブルとなります。テーブルについては，Excelのヘルプを参照してください。

XML要素の対応づけをしたテーブルで不要な行を削除する場合，セルを空にするのではなく，行を削除してください。行を削除していないと，すべて空のセルであっても空行としてエクスポートされるため，必須項目がある場合，インポート時にエラーとなります。

旧バージョンのテンプレートファイルを使用して，かつ新しい定義を使用する場合，次のどちらかの作業を実施する必要があります。

新しいテンプレートファイルを取得し直す。

手順については，「7.13.1(1)　テンプレートファイルを利用する場合」を参照してください。

旧バージョンのテンプレートファイルをそのまま使用し，表形式XMLスキーマ定義ファイルを再度対応づける。

手順については，「7.13.1(2)　表形式XMLスキーマ定義ファイルを基に要素を対応づける場合」を参照してください。

不正な操作によって，手動で意図的な操作をしていなくてもExcel上に空行ができてしまうことがあります。不正な操作とは，テンプレートファイルを複数の定義で再利用する，過去に作成した不正な表形式XMLファイルをテンプレートファイルにインポートするなどを指します。空行ができてしまった場合，その空行の行を削除してください。

Excelのセルにホワイトスペース（半角空白，タブ，ラインフィード，キャリッジリターン）だけの定義が存在する状態でエクスポートし，出力された表形式XMLファイルを再度Excelにインポートするとホワイトスペースだけの定義が削除されます。そのため，エクスポート時に出力される表形式XMLファイルのルート要素（Mapping）に次の属性を追加してください。

xml:space="preserve"

「7.13.1(2)　表形式XMLスキーマ定義ファイルを基に要素を対応づける場合」の手順を実施した際に，「名前空間の接頭文字には，予約語'xml'を使用できません。」というエラーメッセージが表示されることがあります。エラーが発生した場合，次の作業を実施して再度表形式XML スキーマ定義ファイルを追加してください。

表形式XMLスキーマ定義ファイル（dt_import_mapping.xsd）を開いてxsd:schema要素に定義されている名前空間接頭辞xmlns:xml（xmlns:xml=http://www.w3.org/XML/1998/namespace）の定義を削除してください。

7.17　名前空間接頭辞オプション

名前空間接頭辞オプションによって，名前空間接頭辞を付けるかを設定できます。マッピング定義エディタの，変換元ビューア，変換先ビューア，またはマッピングビューアから設定します。コンテキストメニューを表示して，「名前空間接頭辞をXMLに出力する」オプションを有効または無効にします。

次に該当する場合，名前空間接頭辞をXMLに出力しない設定でもXSLTの仕様によって名前空間接頭辞が付加されます。

any要素やanyAttribute属性のマッピングで入力XMLに接頭辞があった場合

カスタムファンクションで接頭辞を明示的または暗黙的につけた場合

属性に名前空間がある場合

旧バージョンのマッピング定義ファイルを開いた場合，「名前空間接頭辞をXMLに出力する」は，有効な状態に設定されています。

7.17.1　名前空間接頭辞オプションのデフォルト値設定

eclipse.iniでプロパティを設定することで，名前空間接頭辞オプションのデフォルト値を設定できます。このデフォルト値によって，マッピング定義を新規に定義したときの「名前空間接頭辞をXMLに出力する」オプションの有効／無効が決定されます。eclipse.iniは次のディレクトリに格納されています。

<Eclipseのインストールディレクトリ>¥eclipse

プロパティの設定内容を次に示します。

表7‒51　名前空間接頭辞オプションのデフォルト値の設定

プロパティ名

プロパティ値※

説明

cscte.dt.default.output.namespace.prefix

true

「名前空間接頭辞をXMLに出力する」の設定が有効な状態をデフォルト値とする。

false

「名前空間接頭辞をXMLに出力する」の設定が無効な状態をデフォルト値とする。

注※

プロパティ値の指定は，大文字小文字の区別をしません。

プロパティ値の指定がない場合，および有効でない値が設定された場合は，trueで処理します。

eclipse.iniのプロパティ値の設定例を次に示します。

-Dcscte.dt.default.output.namespace.prefix=false

7.18　提供しているカスタムファンクション

サービスプラットフォームでは，次に示す4つのカスタムファンクションを提供しています。

なお，カスタムファンクションの詳細については，「7.5.23　ユーザが作成した任意のJavaプログラムを呼び出す」を参照してください。

表7‒52　関数の一覧

#

メソッド名

機能概要

1

getWorkFolderPath

作業フォルダのパスを取得する関数

2

currentDateTime

システム日付を取得する関数

3

lrtrim

文字列の前後の空白を削除する関数

4

getSystemEnv

システム環境変数を取得する関数

以降で各カスタムファンクションの詳細を説明します。

7.18.1　getWorkFolderPath（作業フォルダパス取得関数）

引数に指定したリクエストIDに該当する作業フォルダのパスを取得する関数です。

また，作業フォルダのパスの末尾にセパレータを付与するか否かを指定できます。

作業フォルダのルート以降のセパレータは，OSに依存します。

(1)　関数仕様

関数仕様を次の表に示します。

表7‒53　getWorkFolderPathの関数仕様

#

項目

値

1

パッケージ

jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.customfunc

2

クラス

CSCCustomfunc

3

メソッド

getWorkFolderPath

4

引数1

requestId

リクエストID

5

引数1の型

java.lang.String

6

引数2

endSeparatorFlag

末尾のセパレータの付与有無

0を指定した場合，作業フォルダのパスの末尾にセパレータを付与しない

1を指定した場合，作業フォルダのパスの末尾にセパレータを付与する※

7

引数2の型

java.lang.String

8

戻り値

リクエストIDに該当する作業フォルダのパス

9

戻り値の型

java.lang.String

注※

0，または1以外を指定した場合，0を指定したものとみなします。

7.18.2　currentDateTime（システム日付取得関数）

引数に指定したフォーマットでカスタムファンクション実行時のシステム日時を取得する関数です。取得時刻はローカルタイムのみとします。

(1)　関数仕様

関数仕様を次の表に示します。

表7‒54　currentDateTimeの関数仕様

#

項目

値

1

パッケージ

jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.customfunc

2

クラス

CSCCustomfunc

3

メソッド

currentDateTime

4

引数

format

日付時刻フォーマット（java.text.SimpleDateFormatに準拠）

5

引数の型

java.lang.String

6

戻り値

システム日付時刻

7

戻り値の型

java.lang.String

(2)　変換例

システム日付が「2015年06月03日16時29分03秒」の場合の変換例を次の表に示します。

表7‒55　変換例

#

引数に指定した値

戻り値

1

""（空文字）

""（空文字）

2

x

エラーが発生します

3

yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX

2015-06-03T16:29:03.590+09:00

7.18.3　lrtrim（前後空白除去関数）

引数に指定した文字列の前後の空白を除去する関数です。この関数は，java.lang.String#trimを実行しています。

(1)　関数仕様

関数仕様を次の表に示します。

表7‒56　lrtrimの関数仕様

#

項目

値

1

パッケージ

jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.customfunc

2

クラス

CSCCustomfunc

3

メソッド

lrtrim

4

引数

value

空白除去対象となる文字列

5

引数の型

java.lang.String

6

戻り値

空白除去後の文字列

7

戻り値の型

java.lang.String

(2)　変換例

変換例を次の表に示します。

表7‒57　変換例

#

引数に指定した値

戻り値

1

""（空文字）

""（空文字）

2

a△△a※

a△△a

3

△△a△△a△△※

a△△a

4

△□aa□※

□aa□

注※

△：半角スペース

□：全角スペース

7.18.4　getSystemEnv（環境変数取得関数）

引数に指定した環境変数名に該当するシステム環境変数を取得する関数です。この関数は，java.lang.System#getenvを実行しています。

なお，存在しない環境変数を指定した場合，空文字を返します。

(1)　関数仕様

関数仕様を次の表に示します。

表7‒58　getSystemEnvの関数仕様

#

項目

値

1

パッケージ

jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.customfunc

2

クラス

CSCCustomfunc

3

メソッド

getSystemEnv

4

引数

name

値を取得したい環境変数名

5

引数の型

java.lang.String

6

戻り値

環境変数の値

7

戻り値の型

java.lang.String

(2)　変換例

サービスプラットフォームが「C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus」ディレクトリにインストールされた場合の変換例を次の表に示します。

表7‒59　変換例

#

引数に指定した値

戻り値

1

""（空文字）※

""（空文字）

2

aa※

""（空文字）

3

COSMINEXUS_HOME

C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus

注※

存在しない環境変数名を指定した場合

7.18.5　使用手順

サービスプラットフォームで提供しているカスタムファンクションの使用手順を次に示します。

(1)　開発環境の設定

Eclipseのメニューから［ウィンドウ］−［設定］を選択します。

［設定］ダイアログが表示されます。

左ペインで［HCSC-Definer］−［データ変換］を選択します。

データ変換定義画面の設定項目が表示されます。

［カスタムファンクション］タブをクリックします。

［設定］ダイアログの［カスタムファンクション］タブが表示されます。

［参照］ボタンをクリックします。

ファイルの選択画面が表示されます。

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSCTE¥resources¥customfuncディレクトリに格納されている変換ファンクション定義ファイル（CSCCustomFunc.xml）を選択し，［OK］ボタンをクリックします。

変換ファンクション定義ファイルが選択されます。

［適用して閉じる］ボタンをクリックします。

変換ファンクション定義ファイルが登録されます。

マッピング定義のパレットからカスタムファンクション（custom）を選択し，マッピングビューアに配置します。

次のどちらかの方法で［カスタム］ダイアログを表示させます。

カスタムファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

カスタムファンクションをダブルクリックします。

［変換ファンクション選択］ボタンをクリックします。

［変換ファンクション選択］ダイアログが表示されます。

カスタムファンクションから呼び出すメソッドを選択し，［OK］ボタンをクリックします。

［変換ファンクション選択］ダイアログが閉じ，［カスタム］ダイアログが表示されます。

［引数名］に対応する入力値を［入力値］に指定します。

指定した入力値が引数に設定されます。

［OK］ボタンをクリックします。

カスタムファンクションが設定されます。

(2)　実行環境の設定

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSCTE¥resources¥customfunc¥userlibディレクトリに格納されているjarファイル（CSCCustomfunc.jar）をHCSCサーバに格納します。

HCSCサーバにjarファイルを格納する方法の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「2.3.8　カスタムファンクションで使用するjarファイルを格納する」を参照してください。

（1）で作成したマッピング定義を含むサービスを配備定義し，開始します。

配備定義方法の詳細については，「8.5.1　配備から開始までの処理の流れ」を参照してください。

サービスを実行すると，カスタムファンクションが実行されます。

7.19　XPathファンクションの使用方法

ここでは，データ変換定義で利用可能なXPathファンクションの使用方法について説明します。XPathファンクションの詳細は，「7.5.24　変換先ノードやファンクションの入力値にXPath式を指定する」を参照してください。

7.19.1　変換先ノードへの代入

XPathファンクションを使用して変換先ノードに値を代入する方法を説明します。

(1)　単純型ノード値の代入

単純型ノードの値を変換先ノードへ代入する場合は，単純型ノードのロケーションパスをXPathファンクションに指定します。

参考

ロケーションパスは，XML文書の階層構造の中から特定のノードを指定するための記述方法です。

ロケーションパスの詳細な仕様については，「XML Path Language (XPath) Version 1.0‐2 Location Paths」を参照してください。

次に代入例を示します。

図7‒99　単純型ノード値を代入する例

上記の例では，変換元の「/InputData/value」の値が変換先の「/OutputData/result」に代入されます。

(2)　属性ノード値の代入

属性ノードの値を変換先ノードへ代入する場合は，属性ノードのロケーションパスをXPathファンクションに指定します。属性ノードは「@属性名」と表記します。

次に代入例を示します。

図7‒100　属性ノード値を代入する例

上記の例では，変換元の「/InputData/@id」の値が変換先の「/OutputData/result」に代入されます。

(3)　名前空間に属するノード値の代入

名前空間に属するノードの値を変換先ノードへ代入する場合は，名前空間接頭辞を含んだロケーションパスをXPathファンクションに指定します。

次に代入例を示します。

図7‒101　名前空間に属するノード値を代入する例

上記の例では，変換元の「/sample:InputData/sample:value」の値が変換先の「/OutputData/result」に代入されます。

デフォルト名前空間に属するノードの値を変換先ノードへ代入する場合は，名前空間URIを明示的に指定する必要があります。

上記の例では，変換元の「/InputData/value」の値を変換先の「/OutputData/result」に代入する場合，次のXPath式となります。

(4)　演算結果の代入

演算子を使用することで変換先ノードへ演算の結果を代入することができます。

次に代入例を示します。

図7‒102　演算結果を代入する例

上記の例では，変換元の「/InputData/value」の3倍の値が変換先の「/OutputData/result」に代入されます。

演算子の仕様については，「XML Path Language (XPath) Version 1.0‐3 Expressions」を参照してください。

(5)　XPath関数の結果の代入

XPath関数の結果を変換先ノードへ代入することができます。

次に代入例を示します。

図7‒103　XPath関数の結果を変換先ノードへ代入する例

上記の例では，namespace-uri関数の結果(変換元sample:InputDataの名前空間URI)が変換先の「/OutputData/result」に代入されます。

XPath関数の仕様については，「XML Path Language (XPath) Version 1.0‐4 Core Function Library」を参照してください。

(6)　複数変数指定時のノード値の代入

変換元に複数の変数を指定している場合のノード値の代入方法を次に示します。

(a)　1番目に定義されている変数のノード値

1番目に定義されている変数のノード値の代入は，(1)〜(3)で示した方法と同じです。

次に代入例を示します。

図7‒104　1番目に定義されている変数のノード値を代入する例

(b)　2番目以降に定義されている変数のノード値

2番目以降に定義されている変数のノード値を代入する場合は，(1)〜(3)で示したロケーションパスの先頭に”$変数名”を付与します。

次に代入例を示します。

図7‒105　2番目以降に定義されている変数のノード値を代入する例

7.19.2　ファンクションへの代入

XPathファンクションから他のファンクションへマッピング線を引くことでXPath式の評価結果を他のファンクションに代入することができます。

次に代入例を示します。

図7‒106　XPath式の評価結果を他のファンクションに代入する例

代入可能なファンクションについては，「7.11.2　マッピングできるノードおよびファンクションの対応」を参照してください。

7.19.3　くり返し出現するノードの選択

くり返し出現するノードの中から特定のノードを選択する方法を説明します。

くり返し出現するノードの中から特定のノードを選択する場合は，ロケーションパスの述語に出現位置を指定します。

次に選択例を示します。

図7‒107　くり返し出現するノードの中から特定のノードを選択する例

上記の例では，「/InputData/value」の述語に”[2]”と指定しているため，くり返し出現するvalueの2番目のノードが選択されます。述語の”[2]”は，”[position()=2]”と同義です。

出現位置は1から始まるため，1番目のノードを選択したい場合，述語は”[1]”となります。述語を省略した場合は1番目のノードが選択されます。

最後のノードを選択したい場合は，XPathのlast関数を使用することで選択できます。

次に使用例を示します。

図7‒108　XPathにlast関数を使用する例

7.19.4　くり返しファンクションとの連携

XPathファンクションとくり返しファンクションを組み合わせて使用する方法を説明します。

くり返しファンクションによって処理されるノードをXPathファンクションで指定する場合は，相対ロケーションパスで指定します。

参考

ロケーションパスには，相対ロケーションパスと絶対ロケーションパスがあります。

相対ロケーションパス

あるノード（カレントノードなど）を起点として対象のノードまでの経路を指定する方法です

絶対ロケーションパス

ルートノードから対象のノードまでの経路を指定する方法です。

ロケーションパスの詳細な仕様については，「XML Path Language (XPath) Version 1.0‐2 Location Paths」を参照してください。

(1)　くり返しの基準パスが単純型ノードの場合

くり返しファンクションの基準パスが単純型ノードである場合，その単純型ノードの相対ロケーションパスは”.”になります。”.”は自分自身のノードを表します。”self::node()”と同義です。

次に指定例を示します。

図7‒109　くり返しの基準パスが単純型ノードの場合の例

上記の例では，”.”がくり返しファンクションで処理されるvalue1つを表現しています。この場合，「/InputData/value」の値が1番目から順番に「/OutputData/result」へ代入されます。

(2)　くり返しの基準パスが複合型ノードの場合

くり返しファンクションの基準パスが複合型ノードである場合，その複合型ノードの相対ロケーションパスは”.”になります。複合型ノードの子ノードは，複合型ノードからの相対ロケーションパスで指定します。

次に指定例を示します。

図7‒110　くり返しの基準パスが複合型ノードの場合の例

上記の例では，くり返しファンクションの範囲内にあるdataの子ノードvalueを相対ロケーションパス”./value”で指定しています。この場合，「/InputDataList/data/value」の値が1番目から順番に「/OutputDataList/data/result」へ代入されます。

絶対ロケーションパスで指定した場合は，くり返しファンクションと連動した値の代入が行われません。

次に指定例を示します。

図7‒111　絶対ロケーションパスで指定した場合の例

上記の例では，くり返しファンクションの範囲内にあるdataの子ノードvalueを絶対ロケーションパスで指定しているため，「/InputDataList/data/value」の1番目の値がくり返し代入されます。

(3)　くり返しファンクションとの連携例

XPathファンクションとくり返しファンクションの連携例を次に示します。

(a)　出現位置を代入する

XPathのposition関数を使用することでくり返しファンクションで処理されるノードの出現位置を代入することができます。

次に指定例を示します。

図7‒112　XPathのposition関数を指定する例

上記の例では，くり返しファンクションで処理される「/InputData/value」の出現位置(”1”，”2”，…)が「/OutputData/data/position」へ代入されます。

(b)　ノード数（くり返し回数）を代入する

XPathのlast関数を使用することでノード数(くり返し回数)を代入することができます。

次に指定例を示します。

図7‒113　XPathのlast関数を指定する例

上記の例では，くり返しファンクションで処理される「/InputData/value」のノード数が「/OutputData/data/count」へ代入されます。下記の入力データでは，”3”が代入されます。

上記の例において，last関数と同様の機能であるノード数取得ファンクションを使用した場合は，くり返しファンクションで処理される「/InputData/value」の一つ一つに対してノード数取得処理が実行されます。そのため，常に”1”が代入されます。

次に使用例を示します。

図7‒114　ノード数取得ファンクションを使用する例

(c)　くり返し範囲外のノード値を代入する

くり返しファンクションの範囲外にあるノードについて，相対ロケーションパスを使用することでくり返し処理と連動したノード値を代入することができます。

次に指定例を示します。

くり返し範囲外のノード値を代入する例

上記の例では，くり返しファンクションの範囲外にあるidを基準パスであるdataから相対ロケーションパス(”../id”)で指定しています。この場合，「/InputData/dataList/data」に対応した「/InputData/dataList/id」の値が変換先へ代入されます。

絶対ロケーションパスで指定した場合やマッピング線で代入した場合は，くり返し処理と連動しないため，「/InputData/dataList/id」の1番目の値が変換先へ代入されます。

(d)　くり返し条件をXPath式で指定する

くり返しファンクションのノード条件にXPathファンクションを指定することで，任意のXPath式でくり返し処理を制御することができます。

次に指定例を示します。

くり返し条件をXPath式で指定する例

上記の例では，くり返しファンクションのノード条件にnot関数，およびpreceding※を使用することで，「/InputDataList/data/value」の中で重複している値は代入しないように制御しています。

注※

precedingは，コンテキストノードより文書順で前にあるノードをすべて選択する軸です。precedingの詳細な仕様については，「XML Path Language (XPath) Version 1.0‐2.2 Axes」を参照してください。

8　HCSCコンポーネントのパッケージングと配備定義

この章では，HCSCコンポーネントのパッケージングと配備定義について説明します。

8.1　パッケージングと配備定義の概要

定義したHCSCコンポーネントは，パッケージングしたり，どのクラスタ（または単一のHCSCサーバ）に配備するか決めたり（配備定義）します。

パッケージングから配備定義までの流れを次の図に示します。

図8‒1　パッケージングから配備定義までの流れ

開発環境でHCSCコンポーネントをパッケージングします。

配備定義の前に，開発環境へリポジトリをインポートします。

配備定義の実施後，リポジトリをエクスポートして，配備定義したシステム構成定義を運用環境に提供します。

運用環境はシステム構成定義の内容に従って，実行環境のクラスタ（または単一のHCSCサーバ）にHCSCコンポーネントを配備します。

開発環境では，配備定義をしたあとに，配備定義をしたHCSCコンポーネントの情報を参照できます。

開発環境で定義した内容は，運用環境でHCSCコンポーネントとして配備されます。開発環境での定義と運用環境で配備されるHCSCコンポーネントの関係を次の図に示します。

図8‒2　開発環境での定義と運用環境で配備されるHCSCコンポーネントの関係

なお，次の一連の処理は，開発環境で一括して実行することもできます。開発環境または運用環境で一つ一つ実施していた作業を開発環境で一括実行するため，ユーザの操作負担が軽減できます。

開発環境でのHCSCコンポーネントのパッケージングと配備定義

運用環境でのHCSCコンポーネントの配備と開始

ただし，一括実行は，システム開発時，または単体テストから結合テスト時を対象としています。詳細については，「8.5　HCSCコンポーネントをHCSCサーバに配備して開始する処理の一括実行」および「8.6　HCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除する処理の一括実行」を参照してください。

注意事項

リポジトリの一部の情報だけをインポートした場合には，インポートしたリポジトリ情報に含まれるHCSCコンポーネントをパッケージングする必要があります。

リポジトリの一部の情報だけのインポートについては，「3.2.3　リポジトリをインポートする」を参照してください。

ワークスペースのビルドやクリーンをしている間は，HCSCTE上でパッケージングなどの操作を実施しないでください。

サービスのオペレーション名を変更した場合は，そのサービスを呼び出しているビジネスプロセスを再パッケージングしてください。

8.2　パッケージング

実行環境に配備するために必要なHCSCコンポーネントに関するファイルを組み立てて，EARファイルを作成します。これをパッケージングと呼びます。ここでは，サービスアダプタまたはビジネスプロセスをまとめてHCSCコンポーネントと呼びます。

HCSCコンポーネントのパッケージングに伴い，パッケージング対象のHCSCコンポーネントと関連するデータ変換定義およびユーザ定義受付もパッケージングされます。

パッケージングを実行すると，HCSCコンポーネントが検証されます。よって，HCSCコンポーネントが正しく定義されている場合はパッケージングできますが，正しく定義されていない場合はパッケージング時の検証でエラーが発生します。パッケージングの前に，あらかじめ，HCSCコンポーネントを検証しておくと，円滑にパッケージングできます。

パッケージングの方法を次に示します。

ツリービューのサービス定義一覧で，パッケージングするHCSCコンポーネントを右クリックして，「パッケージング」または「複数パッケージング」を選択します。

「パッケージング」を選択した場合

メッセージダイアログが表示されます。

「複数パッケージング」を選択した場合

［複数パッケージング］ダイアログが表示されます。チェックボックスからパッケージングするサービスをチェックして，［OK］ボタンをクリックします。

次のどちらかの操作をします。

パッケージングが成功した場合

［OK］ボタンをクリックします。

すでにEARファイルがある場合，上書きを確認するダイアログが表示されます。上書きしてよいときは，［はい］ボタンをクリックします。

パッケージングが失敗した場合

ダイアログのメッセージに従って対処し，パッケージングを再実行します。

なお，パッケージングする前にサービスアダプタ，ビジネスプロセスおよびユーザ定義受付が保存されていないときは，リソース保管ダイアログが表示され，定義を保存できます。複数のサービスアダプタ，ビジネスプロセスおよびユーザ定義受付が編集中の場合は，複数回ダイアログが表示されます。保存する場合は［はい］ボタンをクリックします。これ以降，確認ダイアログを表示しないで，すべて保存する場合は［すべてはい］ボタンをクリックします。

8.3　HCSCコンポーネントの配備定義

配備定義とは，定義したHCSCコンポーネントをどのクラスタ（または単一のHCSCサーバ）に配備するか決めることです。

ツリー形式で表示されるツリービューのシステム構成定義一覧で，クラスタ（または単一のHCSCサーバ）の下位に表示されるHCSCコンポーネントは，そのクラスタ（または単一のHCSCサーバ）に配備するよう定義されていることを表します。ツリービューのシステム構成定義一覧のクラスタ（または単一のHCSCサーバ）の下位に，配備するHCSCコンポーネントを追加・削除して配備定義を行います。HCSCコンポーネントの追加と削除の例を次の図に示します。

図8‒3　HCSCコンポーネントの追加と削除

開発環境で配備定義し，更新されたシステム構成定義の内容に従って，運用環境でクラスタ（または単一のHCSCサーバ）へHCSCコンポーネントが配備されます。クラスタ（または単一のHCSCサーバ）への配備方法の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「3.1.8　サービスアダプタを配備する」

マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「3.1.13　ビジネスプロセスを配備する」

ここではクラスタ（または単一のHCSCサーバ）にHCSCコンポーネントを追加・削除して配備定義する方法を説明します。

なお，システム構成定義で定義されているサーバ構成とサービスの組み合わせによっては，配備定義できない場合があります。システム構成定義で定義されているサーバ構成とサービスの組み合わせによる配備定義の可否を次の表に示します。

表8‒1　配備定義の可否

項番

システム構成定義で定義されているサーバ構成

サービスの種別

配備定義の可否

データベースの使用有無

Reliable Messagingの使用有無

1

使用する

使用する

すべて

○

2

使用しない

使用しない

ビジネスプロセス（永続化する）

×

3

ビジネスプロセス（永続化しない）

○

4

SOAPアダプタ

○

5

SessionBeanアダプタ

○

6

MDB（WS-R）アダプタ

×

7

MDB（DBキュー）アダプタ

×

8

DBアダプタ

○

9

TP1アダプタ

○

10

ファイルアダプタ

○

11

Object Accessアダプタ

○

12

Message Queueアダプタ

○

13

FTPアダプタ

○

14

ファイル操作アダプタ

○

15

メールアダプタ

○

16

HTTPアダプタ

○

17

コマンドアダプタ

○

18

SFTPアダプタ

○

19

汎用カスタムアダプタ

○

20

使用する

使用しない

ビジネスプロセス（永続化する）

○

21

ビジネスプロセス（永続化しない）

○

22

SOAPアダプタ

○

23

SessionBeanアダプタ

○

24

MDB（WS-R）アダプタ

×

25

MDB（DBキュー）アダプタ

×

26

DBアダプタ

○

27

TP1アダプタ

○

28

ファイルアダプタ

○

29

Object Accessアダプタ

○

30

Message Queueアダプタ

○

31

FTPアダプタ

○

32

ファイル操作アダプタ

○

33

メールアダプタ

○

34

HTTPアダプタ

○

35

コマンドアダプタ

○

36

SFTPアダプタ

○

37

汎用カスタムアダプタ

○

（凡例）

○：配備定義できます。

×：配備定義できません。

8.3.1　配備できるクラスタ（または単一のHCSCサーバ）

配備できるクラスタ（または単一のHCSCサーバ）は，ツリービューのシステム構成定義一覧に表示されます。表示される情報は，運用環境でセットアップしたクラスタ（または単一のHCSCサーバ）の構成情報です。この情報は，運用環境でエクスポートしたリポジトリ情報を，開発環境でインポートして取得します。

リポジトリのインポートについては，「3.2.3　リポジトリをインポートする」を参照してください。

8.3.2　クラスタにHCSCコンポーネントを追加する

クラスタ（または単一のHCSCサーバ）にHCSCコンポーネントを追加する方法を次に示します。なお，HCSCコンポーネントをクラスタ（または単一のHCSCサーバ）に追加すると，追加したHCSCコンポーネントと関連するデータ変換定義およびユーザ定義受付もあわせて追加されます。

Eclipseのメニューから，［HCSC-Definer］−［システム構成定義一覧］を選択します。

ツリービューのシステム構成定義一覧に，クラスタ（または単一のHCSCサーバ）の一覧が表示されます。

クラスタ（または単一のHCSCサーバ）の一覧からHCSCコンポーネントを追加するクラスタ（または単一のHCSCサーバ）を選択し，ダブルクリックします。

クラスタの情報が表示されます。

手順2.で選択したクラスタ（または単一のHCSCサーバ）を右クリックして，［サービス追加］または［複数サービス追加］を選択します。

［サービス追加］を選択した場合

［サービス追加］ダイアログが表示されます。

定義済みのHCSCコンポーネントを，パッケージングしたあとに編集した場合，そのHCSCコンポーネントを追加対象にしてよいか確認するダイアログが表示されます。追加対象にしてよいときは，［はい］ボタンをクリックします。

［複数サービス追加］を選択した場合

［複数サービス追加］ダイアログが表示されます。

追加するサービスを選択します。

［サービス追加］を選択した場合

追加するHCSCコンポーネントを［追加するサービス］のドロップダウンリストから選択します。

［複数サービス追加］を選択した場合

チェックボックスから追加するサービスをチェックします。

［OK］ボタンをクリックします。

追加したHCSCコンポーネント情報が表示されます。

8.3.3　クラスタからHCSCコンポーネントを削除する

クラスタ（または単一のHCSCサーバ）からHCSCコンポーネントを削除する方法を次に示します。なお，HCSCコンポーネントをクラスタ（または単一のHCSCサーバ）から削除すると，追加したHCSCコンポーネントと関連するデータ変換定義およびユーザ定義受付もあわせて削除されます。

ツリービューのシステム構成定義一覧から削除するHCSCコンポーネントを選択します。

次のどちらかの方法で削除します。

HCSCコンポーネントを右クリックして，［サービス削除］または［複数サービス削除］を選択します。

［Delete］キーを押します。

［複数サービス削除］を選択した場合は，［複数サービス削除］ダイアログが表示されます。チェックボックスから削除するサービスをチェックして，［OK］ボタンをクリックします。

削除を確認するダイアログが表示されます。削除してよいときは，［はい］ボタンをクリックします。

8.4　HCSCコンポーネントの情報の参照

配備定義したあとに，配備定義をしたHCSCコンポーネントの情報を参照できます。HCSCコンポーネントの情報は，HCSCコンポーネント情報表示画面に表示されます。HCSCコンポーネント情報表示画面の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォームリファレンス」の「1.2.6　HCSCコンポーネント情報表示画面」を参照してください。

また，HCSCコンポーネントに含まれるユーザ定義受付の情報も参照できます。ユーザ定義受付の情報は，ユーザ定義受付情報表示画面に表示されます。ユーザ定義受付情報表示画面の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.7　ユーザ定義受付情報表示画面」を参照してください。

8.4.1　参照できるHCSCコンポーネントの情報

参照できるHCSCコンポーネントの情報を次に示します。

(1)　サービス部品の情報

サービス部品の情報として，次の情報を参照できます。

インターフェース情報

サービス名（HCSCコンポーネント名）とオペレーションの組み合わせに対応した，オペレーション情報，要求電文，応答電文，およびフォルト電文の情報を参照できます。

サーバ情報

サービス部品を呼び出すことができるクラスタ（または単一のHCSCサーバ）のサービス種別ごとの宛先を参照できます。

オペレーション情報

インターフェース情報で指定したオペレーションの名称，および通信モデルを参照できます。

要求電文

標準電文フォーマット，および電文フォーマットIDを参照できます。

応答電文

標準電文フォーマット，および電文フォーマットIDを参照できます。

フォルト電文

フォルト名，および電文フォーマットを参照できます。

(2)　ユーザ定義受付の情報

ユーザ定義受付の情報として，次の情報を参照できます。

ユーザ定義受付情報

ユーザ定義受付の受付名，ポート名，およびURL情報を参照できます。

8.4.2　HCSCコンポーネントの情報を表示する

HCSCコンポーネントの情報を表示させる方法を次に示します。

Eclipseのメニューから，［HCSC-Definer］−［公開サービス一覧］を選択します。

ツリービューの公開サービス一覧に，HCSCコンポーネントの一覧が表示されます。

HCSCコンポーネントの一覧から，情報を表示するHCSCコンポーネントを選択し，ダブルクリックします。

HCSCコンポーネント情報表示画面に，HCSCコンポーネントの情報が表示されます。

次に示す操作をします。

［オペレーション情報］，［要求電文］，［応答電文］，および［フォルト電文］の情報を参照する場合

［インタフェース情報］の［オペレーション］のドロップダウンリストから，情報を参照するオペレーションを選択します。

電文の内容を参照するときは，参照する電文（要求電文，応答電文，またはフォルト電文）の［表示］ボタンをクリックします。

クラスタ（または単一のHCSCサーバ）のサービス種別ごとの宛先を参照する場合

［サーバ情報］の［サーバ名］に宛先を参照するクラスタ名が表示されます。

Webサービスで使用するWSDLファイルを取得するときは，［WSDL取得］ボタンをクリックします。

SessionBeanで使用するRMI-IIOPスタブファイルを取得するときは，［スタブ取得］ボタンをクリックします。

ユーザ定義受付の情報を参照する場合

HCSCコンポーネント情報表示画面の下部の［ユーザ定義受付情報］タブをクリックして，ユーザ定義受付情報表示画面を表示させます。

8.4.3　HCSCコンポーネントの一覧を更新する

HCSCコンポーネントが変更された場合，リポジトリ内の情報とツリービューのシステム構成定義一覧に表示されている情報が不一致になる場合があります。このような場合，ツリービューのシステム構成定義一覧の表示内容を最新の情報に更新できます。

更新方法を次に示します。

ツリービューのシステム構成定義一覧で，表示されているHCSCコンポーネントを選択しないで右クリックして，［更新］を選択します。

ツリービューのシステム構成定義一覧に表示されているHCSCコンポーネントの一覧が更新されます。

注意事項

ツリービューのシステム構成定義一覧に表示されるクラスタ（または単一のHCSCサーバ）の構成情報は，運用環境でセットアップしたクラスタ（または単一のHCSCサーバ）の構成情報です。

ツリービューのシステム構成定義一覧に最新のサーバ構成一覧を表示するには，必要に応じて，運用環境でエクスポートしたリポジトリ情報を開発環境でインポートします。インポートすると，自動的に表示が更新されます。

リポジトリのインポートについては，「3.2.3　リポジトリをインポートする」を参照してください。

8.5　HCSCコンポーネントをHCSCサーバに配備して開始する処理の一括実行

HCSCコンポーネントをHCSCサーバに配備して開始する一連の処理を開発環境で一括実行できます。開発環境または運用環境で一つ一つ実施していた作業を開発環境で一括実行するため，ユーザの操作負担を軽減できます。なお，一括実行は，システム開発時，または単体テストから結合テスト時を対象としています。

ここでは，配備から開始までの処理の流れと操作方法について説明します。

8.5.1　配備から開始までの処理の流れ

HCSCコンポーネントをHCSCサーバに配備して開始する一連の処理の流れ，操作対象となるHCSCコンポーネントの範囲，およびHCSCコンポーネントの種類による処理の違いを次に説明します。

(1)　処理の流れ

HCSCコンポーネントをHCSCサーバに配備して開始する一連の処理の流れを次の図に示します。なお，図の2.〜6.は，ユーザが開発環境で操作すると，自動的に実行されます。

図8‒4　配備から開始までの処理の流れ

ユーザは開発環境で一括実行を実施します。

開発環境でHCSCコンポーネントがパッケージングされ，リポジトリに格納されます。

配備定義され，リポジトリ内のシステム構成定義が更新されます。

開発環境のリポジトリが運用環境に転送されます。

開発環境で更新されたシステム構成定義を基に，運用環境から実行環境のHCSCサーバにHCSCコンポーネントが配備されます。

実行環境のHCSCサーバに配備されたHCSCコンポーネントが開始されます。

(2)　操作対象となるHCSCコンポーネント

「複数サービスをサーバに配備して開始」ウィザードのサービス選択ページで選択したHCSCコンポーネントが操作対象になります。なお，ここでいう操作対象とは，配備から開始までの一連の処理が実行されるHCSCコンポーネントのことです。

選択したHCSCコンポーネントがビジネスプロセスの場合，そのビジネスプロセスに定義されているHCSCコンポーネント（ビジネスプロセス，サービスアダプタ，およびユーザ定義受付（呼出先固定））も操作対象に含まれます。

ビジネスプロセスを選択した場合に操作対象となるHCSCコンポーネントの範囲を次の図に示します。

図8‒5　操作対象となるHCSCコンポーネントの範囲（ビジネスプロセスを選択した場合）

なお，ここでの「HCSCコンポーネントの参照」とは，ユーザ定義受付（呼出先固定）の追加とサービス呼出アクティビティでの指定によって，ほかのHCSCコンポーネントを使用することです。

注意事項

ユーザ定義受付（呼出先固定）の場合は，開発環境でビジネスプロセスと同時に処理されるため，ユーザ定義受付（呼出先固定）だけを操作対象にすることはできません。ただし，ユーザ定義受付（呼出先選択）は個別の操作対象にできます。

(3)　再パッケージングと配備定義

操作対象のHCSCコンポーネントがすでにパッケージされている場合や，配備定義（公開）されている場合は，再度のパッケージングや配備定義をしません。

ただし，操作対象がビジネスプロセスの場合は，「複数サービスをサーバに配備して開始」ウィザードのオプションページで，再度パッケージングするように変更できます。パッケージングによってJavaクラスの変更が反映されるため，必要に応じてオプションを変更してください。

8.5.2　HCSCコンポーネントをHCSCサーバに配備して開始する方法

HCSCコンポーネントをHCSCサーバに配備して開始する方法について説明します。

(1)　前提条件

HCSCコンポーネントをHCSCサーバに配備して開始するためには，次に示す条件を満たしている必要があります。

システム開発時，または単体テストから結合テスト時を対象に実施してください。

開発環境，運用環境，および実行環境は，同一のマシンに構築してください。複数マシンの構成にした場合，動作は保証できません。

HCSCサーバはセットアップ済みの状態である必要があります。なお，セットアップは，単一のHCSCサーバ構成で実施してください。HCSC簡易セットアップを利用する場合も，単一のHCSCサーバ構成でセットアップしてください。

HCSCサーバおよびデータベースを起動しておいてください。

(2)　操作手順

操作手順を次に示します。

ツリービューのサービス定義一覧で，サービス定義一覧またはHCSCコンポーネントを選択します。

選択したサービス定義一覧またはHCSCコンポーネントを右クリックして，［複数サービスをサーバに配備して開始］を選択します。

「複数サービスをサーバに配備して開始」ウィザードのサービス選択ページが表示されます。

サービス一覧の中から，配備・開始するサービスのチェックボックスにチェックします。

「フィルタ入力」にキーワードを入力すると，表示されるサービスをフィルタリングできます。

また，表示されたサービスのチェックボックスをすべてチェックするには［表示中をすべて選択］ボタンをクリックします。逆に，すべてのチェックを解除するには［表示中をすべて解除］ボタンをクリックします。

次のどちらかの操作をします。

動作オプションを変更しないで配備・開始する場合

手順6.に進んでください。動作オプションには，前回選択した値が適用されます。

動作オプションを変更したい場合

［次へ］ボタンをクリックします。

「複数サービスをサーバに配備して開始」ウィザードのオプションページが表示されます。次の手順に進んでください。

必要に応じて動作オプションを変更します。

動作オプションの項目と，変更できる内容を次に示します。

パッケージング済みビジネスプロセス

パッケージング済みのビジネスプロセスを再パッケージングするかどうかを設定します。

デフォルトでは，再パッケージングしない設定になっています。

サービス呼出アクティビティに設定されているサービス

サービス呼出アクティビティに設定されているサービスを自動的に配備・開始するかどうかを設定します。

デフォルトでは，自動的に配備・開始しない設定になっています。

エラー発生時の処理

各サービス処理でエラーが発生したとき，スキップして次の処理を継続するかどうかを設定します。

デフォルトでは，エラーが発生した要素をスキップして処理を継続する設定になっています。

［終了］ボタンをクリックします。

サービスが配備・開始されます。処理の経過はコンソールビューに表示されます。

続いて表示されるダイアログは，Eclipse起動後の一括実行が初めてかどうかによって次のように異なります。

Eclipse起動後に初めて一括実行を実施する場合

［アカウント認証］ダイアログが表示されます。

Eclipse起動後，2回目以降に一括実行を実施する場合

アカウント認証が省略されます。手順8.に進んでください。

［アカウント認証］ダイアログにユーザIDとパスワードを入力して，［OK］ボタンをクリックします。

処理完了を伝えるダイアログが表示されたら，［OK］ボタンをクリックします。

処理が正常終了した場合，必要に応じて一括実行の処理結果を確認してください。なお，一括実行の処理結果は，「複数サービスをサーバに配備して開始」ウィザードのオプションページの設定によって異なります。ここでは，オプションページのオプションをすべてデフォルトに設定している場合を例に，確認事項を説明します。

配備定義されているかを確認する

ツリービューのシステム構成定義一覧に，選択したHCSCコンポーネントが追加されていることを確認します。

上の例では，選択したビジネスプロセス（BP1），および選択したビジネスプロセスに定義されているサービスアダプタ（WebService1）が追加されていることを確認できます。

HCSCサーバに配備して開始されているかを確認する

HCSC-Managerにログインして，HCSC-Managerビューを選択します。HCSC-Managerのログイン方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「5.1　HCSCサーバのオペレーションをするための準備」を参照してください。

選択したHCSCコンポーネントが，HCSCサーバに配備して開始されていることを確認します。

上の例では，選択したビジネスプロセス（BP1），および選択したビジネスプロセスに定義されているサービスアダプタ（WebService1）ならびにユーザ定義受付（Reception1）が，配備して開始されていることを確認できます。

(3)　注意事項

HCSCコンポーネントをHCSCサーバに配備して開始する場合の注意事項を次に示します。

選択したHCSCコンポーネントをHCSCサーバに配備して開始する場合，次のときにエラーになることがあります。

・開発環境と運用環境でリポジトリの構成形態（データベースとReliable Messagingの組み合わせ）が不一致である。

・運用環境のリポジトリで配備済みのサービスが，開発環境で更新または削除されている。

・開発環境と運用環境のリポジトリ内でSOAPモードが不一致である。

エラーになる場合は，定義したすべてのHCSCコンポーネントをHCSCサーバに配備して開始する方法を実施してください。

オプションページで，［エラー発生時の処理］で［処理を打ち切る］を選択している場合，処理の途中でエラーが発生すると，処理を中断して一括実行を終了します。なお，エラー発生前に一括実行が終了している処理は，実行前の状態に戻りません。

エラーが発生した場合，エラーの発生原因を取り除いて，再度実行してください。

HCSCコンポーネントをHCSCサーバに配備して開始する処理の一括実行に失敗すると，サービスが起動できない状態となり，HCSCコンポーネントを停止するまで再度実行できなくなることがあります。

処理の失敗後，HCSCサーバに配備して開始を再度実行しても失敗する場合は，HCSCコンポーネントを停止し，アンデプロイしてください。停止・アンデプロイの手順については，「8.6　HCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除する処理の一括実行」を参照してください。

なお，参照先の方法で停止・アンデプロイに失敗する場合は，コマンドを次の順に実行してください。

csccompostop -allコマンド

csccompostopコマンドの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「csccompostop（HCSCコンポーネントの停止）」を参照してください。

ccsccompoundeploy -allコマンド

csccompoundeployコマンドの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「csccompoundeploy（配備済みのHCSCコンポーネントの削除）」を参照してください。

8.6　HCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除する処理の一括実行

HCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除する一連の処理を開発環境で一括実行できます。開発環境または運用環境で一つ一つ実施していた作業を開発環境で一括実行するため，ユーザの操作負担を軽減できます。なお，一括実行は，システム開発時，または単体テストから結合テスト時を対象としています。

HCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除する処理の一括実行には，次の2つがあります。

選択したHCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除する。開発環境では，HCSCコンポーネントの配備定義を削除する。

HCSCサーバに配備したすべてのHCSCコンポーネントを停止して，HCSCサーバから削除する。開発環境では，すべてのHCSCコンポーネントの配備定義を削除する。

ここでは，停止から削除までの処理の流れと操作方法について説明します。

8.6.1　停止から削除までの処理の流れ

HCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除する一連の処理の流れ，および操作対象となるHCSCコンポーネントの範囲を次に説明します。

(1)　処理の流れ

HCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除する一連の処理の流れを次の図に示します。なお，図の2.〜4.は，ユーザが開発環境で操作すると，自動的に実行されます。

図8‒6　停止から削除までの処理の流れ

ユーザは開発環境で，一括実行を実施します。

実行環境のHCSCサーバで稼働しているHCSCコンポーネントが停止されます。

実行環境のHCSCサーバからHCSCコンポーネントが削除されます。

開発環境でHCSCコンポーネントの配備定義が削除され，リポジトリ内のシステム構成定義が更新されます。

(2)　操作対象となるHCSCコンポーネント

選択したHCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除する場合と，すべてのHCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除する場合とで，操作対象となるHCSCコンポーネントが異なります。なお，ここでいう操作対象とは，停止から削除までの一連の処理が実行されるHCSCコンポーネントのことです。

選択したHCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除する場合

開発環境で選択したHCSCコンポーネントが操作対象となります。選択したHCSCコンポーネントがビジネスプロセスの場合，そのビジネスプロセスに定義されているユーザ定義受付（呼出先固定）も操作対象に含まれます。選択したHCSCコンポーネントに定義されているビジネスプロセスおよびサービスアダプタは，操作対象に含まれません。

ビジネスプロセスを選択した場合に操作対象となるHCSCコンポーネントの範囲を次の図に示します。

図8‒7　操作対象となるHCSCコンポーネントの範囲（ビジネスプロセスを選択した場合）

なお，ここでの「HCSCコンポーネントの参照」とは，ユーザ定義受付（呼出先固定）の追加とサービス呼出アクティビティでの指定によって，ほかのHCSCコンポーネントを使用することです。

注意事項

ユーザ定義受付（呼出先固定）の場合は，開発環境でビジネスプロセスと同時に処理されるため，ユーザ定義受付（呼出先固定）だけを操作対象にすることはできません。ただし，ユーザ定義受付（呼出先選択）は個別の操作対象にできます。

すべてのHCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除する場合

HCSCサーバに配備したすべてのHCSCコンポーネント，および開発環境で配備定義したすべてのHCSCコンポーネントが操作対象になります。

8.6.2　HCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除する方法

HCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除する方法について説明します。

(1)　前提条件

HCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除するためには，次に示す条件を満たしている必要があります。

システム開発時，または単体テストから結合テスト時を対象に実施してください。

開発環境，運用環境，および実行環境は，同一のマシンに構築してください。複数マシンの構成にした場合，動作は保証できません。

HCSCサーバはセットアップ済みの状態である必要があります。なお，セットアップは，単一のHCSCサーバ構成で実施してください。HCSC簡易セットアップを利用する場合も，単一のHCSCサーバ構成でセットアップしてください。

HCSCサーバおよびデータベースを起動しておいてください。

(2)　操作手順

(a)　選択したHCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除する場合

ツリービューのサービス定義一覧で，HCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除するHCSCコンポーネントを選択します。

選択したHCSCコンポーネントを右クリックして，［停止してサーバから削除］を選択します。

Eclipse起動後，最初に一括実行を実施するときは，［アカウント認証］ダイアログが表示されます。ユーザIDとパスワードを入力して［OK］ボタンをクリックすると処理が開始されます。Eclipse起動後，2回目以降に一括実行を実施するときは，すぐに処理が開始されます。

処理完了を伝えるダイアログが表示されたら，［OK］ボタンをクリックします。

必要に応じて，次の内容を確認します。

配備定義が削除されているかを確認する

ツリービューのシステム構成定義一覧から，選択したHCSCコンポーネントが削除されていることを確認します。

上の例では，選択したビジネスプロセス（BP1）が削除されていることを確認できます。

HCSCコンポーネントが停止してHCSCサーバから削除されているかを確認する

HCSC-Managerにログインして，HCSC-Managerビューを選択します。選択したHCSCコンポーネントが停止して，HCSCサーバから削除されていることを確認します。HCSC-Managerのログイン方法については，マニュアル「サービスプラットフォームシステム構築・運用ガイド」の「5.1　HCSCサーバのオペレーションをするための準備」を参照してください。

上の例では，選択したビジネスプロセス（BP1），および選択したビジネスプロセスに定義されているユーザ定義受付（Reception1）が，停止して削除されていることを確認できます。

(b)　すべてのHCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除する場合

ツリービューのサービス定義一覧で右クリックして，［全サービスを停止してサーバから削除］を選択します。

Eclipse起動後，最初に一括実行を実施するときは，［アカウント認証］ダイアログが表示されます。ユーザIDとパスワードを入力して［OK］ボタンをクリックすると処理が開始されます。Eclipse起動後，2回目以降に一括実行を実施するときは，すぐに処理が開始されます。

処理完了を伝えるダイアログが表示されたら，［OK］ボタンをクリックします。

必要に応じて，次の内容を確認します。

配備定義が削除されているかを確認する

ツリービューのシステム構成定義一覧から，すべてのHCSCコンポーネントが削除されていることを確認します。

上の例では，すべてのHCSCコンポーネント（BP1，WebService1，WebService2）が削除されていることを確認できます。

HCSCコンポーネントが停止してHCSCサーバから削除されているかを確認する

HCSC-Managerにログインして，HCSC-Managerビューを選択します。すべてのHCSCコンポーネントが停止して，HCSCサーバから削除されていることを確認します。HCSC-Managerのログイン方法については，マニュアル「サービスプラットフォームシステム構築・運用ガイド」の「5.1　HCSCサーバのオペレーションをするための準備」を参照してください。

上の例では，すべてのHCSCコンポーネント（BP1，WebService1，WebService2，Reception1）が，停止して削除されていることを確認できます。

(3)　注意事項

HCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除する場合の注意事項を次に示します。

選択したHCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除する場合，次のときにエラーになることがあります。

・開発環境と運用環境でリポジトリの構成形態（データベースとReliable Messagingの組み合わせ）が不一致である。

・運用環境のリポジトリで配備済みのサービスが，開発環境で更新または削除されている。

・開発環境と運用環境のリポジトリ内でSOAPモードが不一致である。

エラーになる場合は，すべてのHCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除する方法を実施してください。

処理の途中でエラーが発生した場合，処理を中断して一括実行を終了します。ただし，エラー発生前に一括実行が終了している処理は，実行前の状態に戻りません。その場合，エラーの発生原因を取り除いて，再度実行してください。

HCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除する処理の一括実行に失敗すると，サービスが起動できない状態となり，HCSCコンポーネントを停止するまで再度実行できなくなることがあります。処理に失敗した場合は，csccompostop -allコマンド，csccompoundeploy -allコマンドの順に実行してHCSCコンポーネントを停止し，アンデプロイしてください。そのあと，HCSCコンポーネントをHCSCサーバから削除してください。

csccompostopコマンドの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「csccompostop（HCSCコンポーネントの停止）」を参照してください。csccompoundeployコマンドの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「csccompoundeploy（配備済みのHCSCコンポーネントの削除）」を参照してください。

9　サービスリクエスタの作成

この章では，HCSCサーバの標準受付およびユーザ定義受付にサービス部品を要求するサービスリクエスタの作成について説明します。

9.1　サービスリクエスタ作成の概要

サービスリクエスタとは，業務担当者からの要求を受け付けて，サービスアダプタやビジネスプロセスなどの各HCSCコンポーネントにサービス部品の実行要求を送信するアプリケーションです。サービスリクエスタは，実行環境が提供するインターフェース情報を基に，開発環境で作成し，実行環境に配備して利用します。サービスリクエスタの開発は，Javaのプログラムを開発できる環境で行ってください。

サービスリクエスタの概要を次の図に示します。

図9‒1　サービスリクエスタの概要

サービスリクエスタは，HCSCサーバの標準受付およびユーザ定義受付にサービス部品の実行を要求します。なお，サービスリクエスタが使用するプロトコルによって，要求先は異なります。サービスリクエスタが使用するプロトコルと標準受付およびユーザ定義受付の種類を次の表に示します。

表9‒1　サービスリクエスタが使用するプロトコルと標準受付およびユーザ定義受付の種類

受付

プロトコル

標準受付

同期受付（Webサービス）

SOAP（HTTP）

同期受付（SessionBean）

RMI-IIOP

非同期受付（MDB（WS-R））

WS-R

非同期受付（MDB（DBキュー））

Reliable Messaging独自のプロトコル

JMS

ユーザ定義受付

同期受付（Webサービス）

SOAP（HTTP）

注意事項

運用時の処理の流れを考慮して，サービスリクエスタを開発する必要があります。また，障害発生時にすぐに対策できるように，よく理解した上でエラー処理を作成する必要があります。

詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「2.　さまざまなシステムと接続するための機能」

マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「7.　障害対策」

9.2　標準の同期受付（Webサービス）に要求を出すサービスリクエスタ（SOAP通信基盤）

標準の同期受付（Webサービス）へ要求電文を送信するサービスリクエスタは，SOAPを利用して通信します。サービスリクエスタから標準受付（Webサービス）へサービス部品実行の要求電文が送信され，HCSCサーバがサービス部品を実行します。

SOAPを利用する場合，同期受付（Webサービス）のインターフェース情報をWSDLから取得します。取得したWSDLからスタブを生成し，そのスタブを利用して，同期受付（Webサービス）に要求を出します。したがって，サービスリクエスタは，生成したスタブを利用できるように実装する必要があります。

標準の同期受付（Webサービス）に要求を出すサービスリクエスタとHCSCサーバの関係を次の図に示します。

図9‒2　標準の同期受付（Webサービス）に要求を出すサービスリクエスタとHCSCサーバの関係（SOAP通信基盤）

なお，JAX-WSエンジンを使用する場合，スタブではなくサービスクラスを生成します。詳細については，「9.3　標準の同期受付（Webサービス）に要求を出すサービスリクエスタ（JAX-WSエンジン）」を参照してください。

9.2.1　サービスリクエスタ（標準の同期受付（Webサービス））の作成手順（SOAP通信基盤）

標準の同期受付（Webサービス）にサービス部品の実行を要求し，サービス部品を呼び出すためのサービスリクエスタの作成手順を次に示します。

図9‒3　サービスリクエスタ（標準の同期受付（Webサービス））の作成手順（SOAP通信基盤）

各工程の作業を次に示します。

(1)　WSDLの取得

サービス部品を呼び出すHCSCサーバの同期受付（Webサービス）のインターフェース情報をWSDLから取得します。WSDLの取得については，「9.2.2　WSDLを取得する」を参照してください。

(2)　スタブの生成

「(1)　WSDLの取得」で取得したWSDLからスタブを生成します。スタブの生成については，「9.2.3　スタブを生成する」を参照してください。

(3)　オブジェクトの生成

同期受付（Webサービス）のメソッドを呼び出すために，「(2)　スタブの生成」で生成したスタブからオブジェクトを生成します。オブジェクトの生成については，「9.2.4　オブジェクトを生成する」を参照してください。

(4)　パラメタの設定

同期受付（Webサービス）のメソッドの引数となるパラメタを設定します。パラメタの設定については，「9.2.5　パラメタを設定する」を参照してください。

(5)　要求電文の作成

サービス部品の実行を要求する要求電文を作成します。要求電文の作成については，「9.2.6　要求電文を作成する」を参照してください。

(6)　応答電文の取得

同期受付（Webサービス）から，サービス部品の実行要求に対する応答電文を取得します。応答電文の取得については，「9.2.7　応答電文を取得する」を参照してください。

(7)　エラー情報の取得

要求先のサービス部品，HCSCサーバ，およびSOAPエンジンでエラーが発生した場合，エラー情報を取得し，その情報に従って対処します。エラー情報の取得については，「9.2.8　エラー情報を取得する」を参照してください。

9.2.2　WSDLを取得する

サービス部品を呼び出すHCSCサーバの同期受付（Webサービス）のインターフェース情報をWSDLから取得します。WSDLを取得するには，次の2つの方法があります。

方法1

Eclipseのメニューから，［HCSC-Definer］−［公開サービス一覧］を選択します。

ツリービューの公開サービス一覧に，HCSCコンポーネントの一覧が表示されます。

HCSCコンポーネントの一覧から，呼び出すサービス部品（HCSCコンポーネント）を選択し，ダブルクリックします。

HCSCコンポーネント情報表示画面に，HCSCコンポーネントの情報が表示されます。HCSCコンポーネント情報表示画面の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.6　HCSCコンポーネント情報表示画面」を参照してください。

［サーバ情報］には，サービス部品の要求先となるHCSCサーバの情報が表示されます。

必要に応じて，［バインディングスタイル］ラジオボタンおよび［SOAP バージョン］ラジオボタンで，取得するWSDLの種類を選択します。

［バインディングスタイル］ラジオボタンでは，取得するWSDL定義のスタイルを選択します。［SOAP バージョン］ラジオボタンでは，対応するSOAP仕様のバージョンを選択します。

［WSDL取得］ボタンをクリックします。

［WSDLファイルの保存］ダイアログが表示されます。

保存先を指定して，WSDLを取得します。

方法2

HCSC-Messagingをインストールしたディレクトリから，サンプルとして提供されているWSDLを取得します。

用途に合わせて次に示すどちらかのWSDLを取得してください。

rpc-literal型

cscmsg_ws.wsdlファイル

document-literal型

cscmsg_ws_doc.wsdlファイル

HCSC-Messagingをインストールしたディレクトリについては，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「2.1.2　Service Platformのインストール」を参照してください。

WSDLの<soap:address>のlocationの内容を次のように変更します。

http://<ホスト名>:<ポート番号>※1/<コンテキストルート>※2
            /services/CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl

注※1

HCSCサーバのURLです。

注※2

開発環境および運用環境でHCSCサーバ構成配備時に決定されるHCSCサーバのクラスタ名です。

9.2.3　スタブを生成する

取得したWSDLからスタブを生成します。スタブは，サービスプラットフォームが開発支援コマンドとして提供するWSDL2Javaコマンドで生成します。

コマンドの入力例（WSDLのスタイルがrpc-literalの場合）を次に示します。

WSDL2Java cscmsg_ws.wsdl

WSDLのスタイルがdocument-literalの場合，上記の例の「cscmsg_ws.wsdl」の部分には「cscmsg_ws_doc.wsdl」と設定します。

WSDL2Javaコマンドのオプションなどの詳細については，マニュアル「アプリケーションサーバ SOAPアプリケーション開発の手引」の「9.2　WSDL2Javaコマンド（ソースコードの生成）」を参照してください。

このコマンドを実行すると，次のディレクトリおよびファイルが作成されます。

/カレントディレクトリ
 └jp
   └co
     └Hitachi
       └soft
         └csc
           └msg
             └message
               └reception
                 └ejb
                   ├CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl.java※1
                   ├CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplService.java※2
                   ├CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplServiceLocator.java※3
                   ├CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplSoapBindingStub.java※4
                   └CSCMsgServerFaultException.java※4

注※1

ユーザ定義のデータクラス（サービスリクエスタのインターフェースクラス）です。

注※2

サービス部品のインターフェースクラスです。

注※3

サービスクラス（サービス部品のインターフェースクラス）です。サービス部品への接続情報を保持します。

注※4

スタブクラスです。

9.2.4　オブジェクトを生成する

同期受付（Webサービス）のメソッドを呼び出すために，生成したスタブを使用して，オブジェクトを生成します。

(1)　使用するスタブ

次の2つのスタブを使用して，オブジェクトを生成します。

CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplServiceLocator.javaクラス

このクラスは，サービス部品への接続先（endpoint）情報の参照および設定をします。このクラスでは次のメソッドを提供します。

表9‒2　CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplServiceLocator.javaクラスのメソッド

メソッド名

機能説明

getCSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplAddress()

サービス部品への接続先情報を返します。

戻り値：

java.lang.String

getCSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl()

サービスクラスへのインターフェースクラスのオブジェクトポインタを返します。

戻り値：

インターフェースクラスオブジェクト（CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplオブジェクト）

getCSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl(java.net.URL portAddress)

設定されたサービス部品への接続先情報を使用して，サービスクラスへのオブジェクトポインタを返します。

戻り値：

インターフェースクラスオブジェクト（CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplオブジェクト）

CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl.javaクラス

サービスクラスとして利用できるメソッドの一覧が記述されています。このクラスを使用してSOAPサービスを利用します。

(2)　オブジェクトの生成手順

同期受付（Webサービス）のメソッドを呼び出すためのオブジェクトを生成する手順を次に示します。

サービス部品のインターフェースクラスであるCSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplServiceLocatorクラスのオブジェクトを生成します。

（例）

CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplServiceLocator locator
             = new CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplServiceLocator();

サービス部品のインターフェースクラスのオブジェクトを使用して，サービスリクエスタのインターフェースクラスであるCSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl.javaクラスのオブジェクトを生成します。

なお，生成・取得したサービスリクエスタのインターフェースクラスのインスタンスは，複数のスレッドで共有できません。

（例）

CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl ws = null;
try {
      ws = locator.getCSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl();
}catch (ServiceException e) {
              e.printStackTrace();
              return;
}

サービス部品への接続先は，WSDL定義内のService要素のaddress子要素であるlocation属性となります。サービスリクエスタのプログラム内で，サービス部品への接続先情報を取得する場合は，次のように記述します。

（例）

String url = locator.getCSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplAddress();

また，サービスリクエスタのプログラム内で，サービス部品への接続先を変更する場合は，次のように記述します。

（例）

java.net.URL endpoint
 = new java.net.URL("http://hostname:80/<コンテキストルート>
                  /services/CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl");
CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl locator
 = locator.getCSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl(endpoint);

生成したCSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl.javaクラスのオブジェクトを使用して，同期受付（Webサービス）のメソッドを呼び出します。

（例）要求電文がXMLの場合

String result = ws.invokeXML(               // メソッドの呼び出し
                       serviceName,         // サービス名
                       clientID,            // クライアント相関ID
                       requestFormatID,     // リクエストフォーマットID
                       responseFormatID,    // レスポンスフォーマットID
                       operationName,       // オペレーション名
                       userData);           // ユーザ電文

（例）要求電文がバイナリの場合

byte[] resultBinary = ws.invokeBinary(      // メソッドの呼び出し
                          serviceName,      // サービス名
                          clientID,         // クライアント相関ID
                          requestFormatID,  // リクエストフォーマットID
                          responseFormatID, // レスポンスフォーマットID
                          operationName,    // オペレーション名
                          userDataBinary.length,  // ユーザ電文長
                          userDataBinary);  // ユーザ電文

注意事項

バイナリ電文の要求電文を送信できるのは，サービス部品側で使用している電文形式がバイナリ形式のときだけです。

9.2.5　パラメタを設定する

同期受付（Webサービス）のメソッドを呼び出すため，メソッドの引数となるパラメタを設定します。パラメタの詳細を次の表に示します。

表9‒3　パラメタの詳細（標準の同期受付（Webサービス））

パラメタ名

データ型

パラメタ

説明

invokeXML

invokeBinary

サービス名

（serviceName）

java.lang.String

in0（type="xsd:string"）

要求先のサービス名です。

このパラメタは必ず指定してください。

要求先のサービス名は，開発環境で定義したサービスアダプタまたはビジネスプロセスを指定してください。

クライアント相関ID

（clientID）

java.lang.String

in1（type="xsd:string"）

サービスリクエスタからの要求電文を一意に識別するための相関識別子です。

255文字以内の英数字，アンダーバー（_），ピリオド（.）およびハイフン（-）で指定してください。

サービスリクエスタからの要求電文と，HCSCサーバで管理している実行履歴やログおよびトレースを対応づけるために使用します。したがって，HCSCサーバに送信した要求電文ごとに異なるIDを指定してください。

クライアント相関IDを省略したい場合，NULLを指定してください。

リクエストフォーマットID

（requestFormatID）

java.lang.String

in2（type="xsd:string"）

サービスリクエスタからの要求電文フォーマットを一意に識別するためのIDです。

このパラメタにはNULLを指定してください。

レスポンスフォーマットID

（responseFormatID）

java.lang.String

in3（type="xsd:string"）

HCSCサーバからの応答電文フォーマットを一意に識別するためのIDです。

このパラメタにはNULLを指定してください。

オペレーション名

（operationName）

java.lang.String

in4（type="xsd:string"）

要求先のサービス名に対するオペレーション名です。※

オペレーション名は，開発環境で定義したサービス部品のオペレーション名を指定します。255バイト以内のXMLSchemaのNCName定義文字で指定してください。

要求先のサービス部品が同期のサービス部品（WebサービスまたはSessionBean）またはビジネスプロセスの場合，必ず指定してください。

要求先のサービス部品が非同期のサービス部品の場合，オペレーション名を省略できます。省略する場合，NULLを指定してください。

ユーザ電文

（userData）

java.lang.String

in5

（type=

"xsd:string"）

×

サービスリクエスタからの要求電文です。※

要求電文がXMLの場合に指定します。要求電文がない場合，NULLまたは空文字（""）を指定してください。要求電文の詳細については，「9.2.6　要求電文を作成する」を参照してください。

ユーザ電文長

（userDataBinary.length）

int

×

in5（type=

"xsd:int"）

要求電文の長さです。

要求電文がバイナリの場合に指定します。要求電文がバイナリの場合は，必ず指定してください。

要求電文がない場合，0を指定してください。

ユーザ電文

（userDataBinary）

byte[]

×

in6（type=

"base64Binary"）

サービスリクエスタからの要求電文です。※

要求電文がバイナリの場合に指定します。要求電文の詳細については，「9.2.6　要求電文を作成する」を参照してください。

要求電文がない場合，NULLまたは0バイトのバイト配列を指定してください。

（凡例）

inX（X=1〜6）：スタブで示しているメソッドごとのパラメタです。

×：指定できません。

注※

要求先のサービス部品のプロトコルがSOAPの場合，ユーザ電文のルート要素の名称（データ変換を行う場合，データ変換後の電文のルート要素の名称）から呼び出すオペレーションを決定します。そのため，ユーザ電文のルート要素に誤った名称を指定した場合，意図しないオペレーションを呼び出してしまうので注意してください。

9.2.6　要求電文を作成する

サービスリクエスタからHCSCサーバの同期受付（Webサービス）に，サービス部品を要求する要求電文を作成します。サービスリクエスタから送信する要求電文の内容は，サービス部品側と同じ電文フォーマットで作成してください。要求電文の送信を次の図に示します。

図9‒4　要求電文の送信（標準の同期受付（Webサービス））

正常な要求電文の伝わり方については，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「2.2　Webサービス（SOAP通信）を使用したサービスとの接続」を参照してください。

また，サービスリクエスタから同期受付（Webサービス）に送信する要求電文は，電文種別にXML電文とバイナリ電文の2種類があります。どちらの電文種別を使用するかは，サービス部品側で使用しているプロトコルによって異なります。電文種別がXML電文の要求電文とバイナリ電文の要求電文を次に説明します。

(1)　XML電文の要求電文

サービス部品側のプロトコルが次に示すものの場合，およびビジネスプロセスに対して要求を行う場合，XML電文の要求電文を送信できます。

SOAP（SOAPアダプタの場合）※1※2

RMI-IIOP（SessionBeanアダプタの場合）※1※2

WS-R（MDB（WS-R）アダプタの場合）※2

DBキュー（MDB（DBキュー）アダプタの場合）※2

注※1

必ず要求電文を指定してください。

注※2

要求電文を指定しなかった場合，サービスアダプタでデータ変換処理が行われません。

XML電文の要求電文を次の図に示します。

図9‒5　XML電文の要求電文

注意事項

指定するXML文書（要求電文）の先頭には，必ずXML宣言を記述してください。XML宣言がない場合，またはXML文書中のユーザ電文にXML宣言がある場合，動作の保証はできません。

また，XML宣言の文字コードの指定（encoding）には，必ず「UTF-8」を指定してください。

(2)　バイナリ電文の要求電文

バイナリ電文の要求電文を送信できるのは，サービス部品側で使用しているプロトコルがDBキューのときだけです。

なお，要求電文を指定しなかった場合，サービスアダプタでデータ変換処理が行われません。

バイナリ電文の要求電文を次の図に示します。

図9‒6　バイナリ電文の要求電文

9.2.7　応答電文を取得する

HCSCサーバの同期受付（Webサービス）から，サービス部品の実行要求に対する応答電文を取得します。サービスリクエスタは，サービス部品側と同じ電文フォーマットの応答電文を取得します。応答電文の取得を次の図に示します。

図9‒7　応答電文の取得（標準の同期受付（Webサービス））

また，サービスリクエスタは，電文種別がXML電文の応答電文を取得します。サービス部品からの応答電文がない場合は，NULLまたは0バイトのバイト配列を受信します。応答電文がある場合とない場合に分けて次に説明します。

(1)　応答電文がある場合

サービスリクエスタが取得する，XML電文の応答電文を次に示します。

図9‒8　XML電文の応答電文

(2)　応答電文がない場合

応答電文がない場合，応答がString型かbyte[]型かによって，サービスリクエスタが受信する形式が異なります。

応答がString型の場合

サービスリクエスタは，次の図に示すような形式のNULLを受信します。サービスリクエスタで実装しているSOAPエンジンによっては，形式が異なる場合があります。

図9‒9　受信するNULLの形式

応答がbyte[]型の場合

サービスリクエスタは，次の図に示すような形式の0バイトのバイト配列を受信します。SOAPエンベロープは次に示すように空タグとなります。サービスリクエスタで実装しているSOAPエンジンによっては，形式が異なる場合があります。

図9‒10　応答がbyte[]型の形式

9.2.8　エラー情報を取得する

要求先のサービス部品，HCSCサーバ，およびSOAPエンジンでエラーが発生した場合，エラー情報を取得し，その情報に従って対処します。エラーの伝わり方については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「7.7.1　Webサービス（SOAP通信）実行時の障害対策」を参照してください。

(1)　サービスリクエスタ側の実装例

エラー情報の取得方法は，SOAP通信基盤の種類によって異なります。

(a)　サービスプラットフォームが提供しているSOAP通信基盤を使用している場合

サービスプラットフォームが提供しているSOAP通信基盤を使用している場合，CSCMsgServerFaultExceptionオブジェクトをキャッチして，SOAP Faultのエラー情報を取得します。

エラー情報を取得するには，サービスリクエスタ側で次のように実装する必要があります。

        ：
} catch (CSCMsgServerFaultException e) {
    System.err.println("Exception ErrorMessage = "
                + e.getErrorMessage() );
    System.err.println("Exception ErrorCode = "
                + e.getErrorCode() );
    System.err.println("Exception ProcessInstanceID = "
                + e.getProcessInstanceID() );
    System.err.println("Exception FaultCode = "
                + e.getCscmsgFaultCode() );
    System.err.println("Exception FaultString = "
                + e.getCscmsgFaultString() );
    System.err.println("Exception FaultActor = "
                + e.getCscmsgFaultActor() );
    System.err.println("Exception FaultDetails = "
                + new String(e.getCscmsgFaultDetail(), "UTF-8"));
    System.err.println("Exception FaultName = "
                + e.getFaultName() );
}
        ：

各メソッドについて，次に説明します。

●getErrorMessage

説明

エラーメッセージを取得します。

次の例外の内容を取得する場合に使用します。

HCSC-Messaging内で検知した例外

サービス部品やビジネスプロセスからのフォルト

形式

public java.lang.String getErrorMessage()

●getErrorCode

説明

エラーコードを取得します。

次の例外の内容に対するエラーコードを取得する場合に使用します。

HCSC-Messaging内で検知した例外

サービス部品やビジネスプロセスからのフォルト

形式

public java.lang.String getErrorCode()

●getProcessInstanceID

説明

ビジネスプロセスインスタンスIDを取得します。

形式

public String getProcessInstanceID()

●getCscmsgFaultCode

説明

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのFaultCode情報を取得します。

形式

public java.lang.String getCscmsgFaultCode()

●getCscmsgFaultString

説明

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのFaultString情報を取得します。

形式

public java.lang.String getCscmsgFaultString()

●getCscmsgFaultActor

説明

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのFaultActor情報を取得します。

形式

public java.lang.String getCscmsgFaultActor()

●getCscmsgFaultDetail

説明

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのDetail情報を取得します。

サービス部品が設定したDetail情報をバイト配列でサービスリクエスタに引き渡します。したがって，取得したバイト配列を文字列に変換する必要があります。

なお，サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのDetail情報がない場合は，0バイトのバイト配列（SOAPメッセージの空タグ）で応答します。

形式

public byte[] getCscmsgFaultDetail()

●getFaultName

説明

サービス部品（Webサービス）またはビジネスプロセスからの例外名を取得します。

形式

public String getFaultName()

(b)　サービスプラットフォームが提供しているSOAP通信基盤を使用していない場合

取得するエラー情報は，サービスリクエスタ側で実装しているSOAPエンジンに依存します。

(2)　エラー情報（SOAP Fault）の形式

エラー情報（SOAP Fault）の形式を次の表に示します。

表9‒4　エラー情報（SOAP Fault）の形式

要素

名称

内容

faultcode

Faultコード

SOAPエンジンに依存する値です。

message partのメッセージ型属性が参照するQCNameです。

faultstring

Fault文字列

SOAPエンジンに依存する値です。

KDCCP0015-Eを出力します。

faultactor

Fault生成者

SOAPエンジンに依存する値です。値はありません。

detail※

Fault詳細

wsdl:faultに対応する内容です。

注※

要素「detail」はエラー情報の詳細です。次の表に示す構造体で格納されます。

表9‒5　エラー情報（SOAP Fault）の詳細

フィールド名

説明

サービス部品，ビジネスプロセス，サービスアダプタ，または連携するHCSCサーバからのエラー（フォルト）

HCSCサーバで検知したエラー（例外）

errorMessage

次に示すエラーの内容です。

HCSCサーバ内で検知したエラー

サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラー

errorCode

次に示す例外の内容に対応するエラーコードです。

HCSCサーバ内で検知したエラー

サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラー

processInstanceID

ビジネスプロセスのインスタンスIDの情報です。

ビジネスプロセスでエラーが発生した場合に値が設定されます。

cscmsgFaultCode

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのFaultCode情報です。

−

cscmsgFaultString

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのFaultString情報です。

−

cscmsgFaultActor

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのFaultActor情報です。

−

cscmsgFaultDetail

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのDetail情報です。

−

faultName

サービス部品（WebサービスまたはSessionBean）またはビジネスプロセスからのフォルト名（例外名）情報です。

次の場合に値が設定されます。

サービス部品（WebサービスまたはSessionBean）からのユーザ定義例外のSOAP Faultの場合

ビジネスプロセスからのフォルトの場合

SOAP Fault動作定義ファイルにtargetNamespaceのURIを定義したWebサービスからのSOAP Faultの場合，値は設定されません。SOAP Fault動作定義ファイルについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「6.6.1　SOAP Fault動作定義ファイル」を参照してください。

−

（凡例）

−：該当しません。

9.2.9　ビジネスプロセスの再実行を要求するサービスリクエスタの作成（Webサービス・SOAP通信基盤）

標準の同期受付（Webサービス）に要求を出すサービスリクエスタとして，ビジネスプロセスの再実行を要求するサービスリクエスタを作成できます。

標準の同期受付（Webサービス）にビジネスプロセスの再実行を要求するサービスリクエスタを作成する流れは，標準の同期受付（Webサービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同じです。作成の流れについては，「9.2.1　サービスリクエスタ（標準の同期受付（Webサービス））の作成手順（SOAP通信基盤）」を参照してください。

各工程で実施する内容を次に示します。

(1)　WSDLの取得

WSDLの取得方法は，標準の同期受付（Webサービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

WSDLの取得方法については，「9.2.2　WSDLを取得する」を参照してください。

(2)　スタブの生成

スタブの生成方法は，標準の同期受付（Webサービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同様に，サービスプラットフォームが開発支援コマンドとして提供するWSDL2Javaコマンドで生成します。

スタブの生成については，「9.2.3　スタブを生成する」を参照してください。

(3)　オブジェクトの生成

オブジェクトの生成方法は，標準の同期受付（Webサービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

オブジェクトの生成については，「9.2.4　オブジェクトを生成する」を参照してください。

なお，ビジネスプロセスの再実行を要求するメソッドは，invokeBPXML()を使用して呼び出します。

ビジネスプロセスの再実行を要求するメソッドの例を次に示します。

（例）ビジネスプロセスの再実行を要求する場合

String result = ws.invokeBPXML(             // メソッドの呼び出し
                       serviceName,         // サービス名
                       bpRequestType,       // ビジネスプロセス用要求タイプ
                       bpProcessId,         // ビジネスプロセス用プロセスID
                       clientID,            // クライアント相関ID
                       requestFormatID,     // リクエストフォーマットID
                       responseFormatID,    // レスポンスフォーマットID
                       operationName,       // オペレーション名
                       userData);           // ユーザ電文

(4)　パラメタの設定

メソッドの引数となるパラメタは，標準の同期受付（Webサービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と異なります。同期受付（Webサービス）にビジネスプロセスの再実行を要求するサービスリクエスタの場合に設定するパラメタの詳細を次に示します。

表9‒6　パラメタの詳細（標準の同期受付（Webサービス）／ビジネスプロセス再実行要求）

パラメタ名

データ型

パラメタ（invokeBPXML）

説明

サービス名

（serviceName）

java.lang.String

in0（type="xsd:string"）

要求先のサービス名です。

このパラメタは必ず指定してください。

要求先のサービス名は，開発環境で定義したビジネスプロセスを指定してください。

ビジネスプロセス用要求タイプ

（bpRequestType）

java.lang.String

in1（type="xsd:string"）

要求電文の種類を示します。

ビジネスプロセスの再実行を要求する場合，文字列「RECOVER」を指定してください。※1

ビジネスプロセス用プロセスID

（bpProcessId）

java.lang.String

in2（type="xsd:string"）

ビジネスプロセスインスタンスIDです。

エラー情報から取得した値，または，メッセージログに出力された値を指定してください。

クライアント相関ID

（clientID）

java.lang.String

in3（type="xsd:string"）

サービスリクエスタからの要求電文を一意に識別するための相関識別子です。

このパラメタにはNULLを指定してください。※1

リクエストフォーマットID

（requestFormatID）

java.lang.String

in4（type="xsd:string"）

サービスリクエスタからの要求電文フォーマットを一意に識別するためのIDです。

このパラメタにはNULLまたは空文字（""）を指定してください。※1

レスポンスフォーマットID

（responseFormatID）

java.lang.String

in5（type="xsd:string"）

HCSCサーバからの応答電文フォーマットを一意に識別するためのIDです。

このパラメタにはNULLまたは空文字（""）を指定してください。※1

オペレーション名

（operationName）

java.lang.String

in6（type="xsd:string"）

要求先のサービス名に対するオペレーション名です。※2

このパラメタにはNULLまたは空文字（""）を指定してください。※1

ユーザ電文

（userData）

java.lang.String

in7（type="xsd:string"）

サービスリクエスタからの要求電文です。※2

このパラメタにはNULLまたは空文字（""）を指定してください。※1

（凡例）

inX（X=0〜7）：スタブで示しているメソッドごとのパラメタです。

注※1

これらのパラメタは，指定する値として固定値（「RECOVER」，NULLまたは空文字（""））が決められています。決められた値以外の値を指定すると，正常に動作しません。

注※2

要求先のサービス部品のプロトコルがSOAPの場合，ユーザ電文のルート要素の名称（データ変換を行う場合，データ変換後の電文のルート要素の名称）から呼び出すオペレーションを決定します。そのため，ユーザ電文のルート要素に誤った名称を指定した場合，意図しないオペレーションを呼び出してしまうので注意してください。

(5)　応答電文の取得

応答電文の取得方法は，標準の同期受付（Webサービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

応答電文の取得については，「9.2.7　応答電文を取得する」を参照してください。

(6)　エラー情報の取得

エラー情報を取得するためのサービスリクエスタの実装は，標準の同期受付（Webサービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

エラー情報の取得については，「9.2.8　エラー情報を取得する」を参照してください。

9.2.10　サービスアダプタの稼働状況確認を要求するサービスリクエスタの作成（Webサービス・SOAP通信基盤）

標準の同期受付（Webサービス）に要求を出すサービスリクエスタとして，アプリケーションからサービスアダプタの稼働状況確認を要求するサービスリクエスタを作成できます。

サービスアダプタの稼働状況を確認するには，標準の同期受付（Webサービス）に要求を出すサービス部品の呼び出しとは別に，稼働状態確認用のメソッドを呼び出す処理を追加する必要があります。

標準の同期受付（Webサービス）にアプリケーションからサービスアダプタの稼働状況確認を要求するサービスリクエスタの作成手順を次に示します。

図9‒11　サービスアダプタの稼働状況確認を要求するサービスリクエスタの作成手順（標準の同期受付（Webサービス・SOAP通信基盤））

各工程の作業を次に示します。

(1)　WSDLの取得

WSDLの取得方法は，標準の同期受付（Webサービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

なお，サービス部品の呼び出し用の処理と，稼働状態確認用の処理で，WSDLを使い分ける必要はありません。

WSDLの取得方法については，「9.2.2　WSDLを取得する」を参照してください。

(2)　スタブの生成

スタブの生成方法は，標準の同期受付（Webサービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同様に，サービスプラットフォームが開発支援コマンドとして提供するWSDL2Javaコマンドで生成します。

スタブの生成については，「9.2.3　スタブを生成する」を参照してください。

(3)　オブジェクトの生成

サービスアダプタの稼働状況確認を要求するメソッドを呼び出すためのオブジェクトを生成する手順を次に示します。

サービス部品のインターフェースクラスであるCSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplServiceLocatorクラスのオブジェクトを生成します。

（例）

CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplServiceLocator locator
             = new CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplServiceLocator();

サービス部品のインターフェースクラスのオブジェクトを使用して，サービスリクエスタのインターフェースクラスであるCSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl.javaクラスのオブジェクトを生成します。

なお，生成・取得したサービスリクエスタのインターフェースクラスのインスタンスは，複数のスレッドで共有できません。

（例）

CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl ws = null;
try {
      ws = locator.getCSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl();
}catch (ServiceException e) {
              e.printStackTrace();
              return;
}

サービス部品への接続先は，WSDL定義内のService要素のaddress子要素であるlocation属性となります。サービスリクエスタのプログラム内で，サービス部品への接続先情報を取得する場合は，次のように記述します。

（例）

String url = locator.getCSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplAddress();

生成したCSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl.javaクラスのオブジェクトを使用して，同期受付（Webサービス）のサービスアダプタの稼働状況確認を要求するメソッドを呼び出します。

（例）optionに"type=status"を指定した場合

String result = ws.getServiceInfo(          // メソッドの呼び出し
                       serviceName,         // サービス名
                       clientID,            // クライアント相関ID
                       "type=status");      // オプション

（例）optionに"type=status,returnType=XML"を指定した場合

String result = ws.getServiceInfo(          // メソッドの呼び出し
                       serviceName,         // サービス名
                       clientID,            // クライアント相関ID
                       "type=status,returnType=XML");
                                            // オプション

(4)　パラメタの設定

サービスアダプタの稼働状況確認を要求するためには，getServiceInfoメソッドを使用します。メソッドの引数となるパラメタは，標準の同期受付（Webサービス）に要求を出す通常のサービスリクエスタを作成する場合と異なります。

同期受付（Webサービス）にサービスアダプタの稼働状況確認を要求するサービスリクエスタの場合に設定するパラメタの詳細を次に示します。

表9‒7　パラメタの詳細（標準の同期受付（Webサービス）／サービスアダプタの稼働状況確認要求）

パラメタ名

データ型

パラメタ（invokeBPXML）

説明

サービス名

（serviceName）

java.lang.String

in0（type="xsd:string"）

サービスアダプタの稼働状況を確認するときの要求先のサービス名です。

このパラメタは必ず指定してください。

要求先のサービス名は，HCSCサーバに配備されているサービスアダプタを指定してください。

クライアント相関ID

（clientID）

java.lang.String

in1（type="xsd:string"）

サービスリクエスタからの要求電文を一意に識別するための相関識別子です。

255文字以内の英数字，アンダーバー（_），ピリオド（.）およびハイフン（-）で指定してください。

サービスリクエスタからの要求電文と，HCSCサーバで管理している実行履歴やログおよびトレースを対応づけるために使用します。したがって，HCSCサーバに送信した要求電文ごとに異なるIDを指定してください。

クライアント相関IDを省略したい場合，NULLを指定してください。

オプション

（option）

java.lang.String

in2（type="xsd:string"）

稼働状況の確認結果を取得するときに選択するオプションです。

オプションの入力形式は，「キー名称=値」です。オプションの前後はダブルクォーテーション（"）で囲んでください。また，複数のオプションを指定する場合は，コンマ（,）で区切って指定してください。※1

（例）

"キー名称=値,キー名称=値"

指定できるオプションを次に示します。

type={all/status}

取得する情報のパターンを指定するオプションです。

all（初期値）

serviceNameに指定したサービス名に該当するすべての情報を応答します。

status

serviceNameに指定したサービス名に該当する状態，HCSCサーバ名，およびクラスタ名を応答します。

returnType={Properties/String/XML}

応答の形式を指定するオプションです。

Properties（初期値）

java.util.Propertiesクラスに含まれるすべてのプロパティをXMLドキュメント形式※2で応答します。なお，値が存在しない場合は，プロパティのキーは存在しません。※3

String

java.util.PropertiesクラスをtoString()変換した形式で応答します。なお，値が存在しない場合は，プロパティのキーは存在しません。

XML

HCSCサーバが定義するXMLスキーマのXMLドキュメント形式で応答します。なお，値が存在しない場合は，空タグで応答します。

（凡例）

inX（X=0〜2）：スタブで示しているメソッドごとのパラメタです。

注※1

コンマ（,）の前または後，イコール（=）の前または後に空白がある場合はエラーになります。また，文字列の最後がコンマ（,）にならないように指定してください。

注※2

PropertiesクラスのstoreToXML()メソッドを使用して，UTF-8エンコードしたXML形式です。この形式は，PropertiesクラスのloadFromXML()メソッドを使用してPropertiesクラスに復元できます。

注※3

Propertiesクラスで取得するとnullを応答します。

(5)　応答電文の取得

パラメタのオプションで指定した形式でサービスアダプタの稼働状況確認の応答電文が返ります。

次に応答電文の形式と例を説明します。

(a)　応答電文の形式

応答電文で取得できる情報については，typeオプションに指定する内容によって異なります。応答電文で取得できる情報を次に示します。

表9‒8　応答電文で取得できる情報

キーまたはタグ

情報の内容

typeオプション指定による応答情報

all

status

HCSCServerName

HCSCサーバ名

○

○

ClusterName

クラスタ名

○

○

ServiceName

サービス名

○

×

ServiceStatus

サービスアダプタの状態

○

○

ServiceKind

サービスの種別

○

×

ServiceProtocolKind

サービスアダプタのプロトコル種別

○

×

AdapterName

サービスアダプタ名

○

×

AdapterLocalCall

ローカルキュー使用状況

○※

×

EntryTime

サービスアダプタ定義追加時刻

○

×

ModifiedTime

サービスアダプタ定義更新時刻

○

×

（凡例）

○：取得できます。

×：取得できません。

注※

ServiceProtocolKindがMDB_WSRの場合だけ応答します。

取得情報の詳細を次に説明します。

●HCSCServerName

説明

情報を取得したHCSCサーバ名を取得します。

●ClusterName

説明

サービスアダプタを所有しているクラスタ名を取得します。

●ServiceName

説明

オプションに"type=all"を指定した場合に，配備されているサービス名を取得します。オプションに"type=status"を指定した場合は，この情報は取得しません。

●ServiceStatus

説明

サービスアダプタの状態を取得します。

active：起動状態

inactive：停止状態

starting：起動処理中

startfailed：起動失敗状態

stopping：停止処理中

stopfailed：停止失敗状態

deleting：削除処理中

●ServiceKind

説明

オプションに"type=all"を指定した場合に，配備されているサービスの種別を取得します。オプションに"type=status"を指定した場合は，この情報は取得しません。

ServiceAdapter：サービスアダプタ

●ServiceProtocolKind

説明

オプションに"type=all"を指定した場合に，サービスアダプタのプロトコルの種別を取得します。オプションに"type=status"を指定した場合は，この情報は取得しません。

WebService：SOAP（HTTP）（同期受付（Webサービス））

SessionBean：RMI-IIOP（同期受付（SessionBean））

MDB_WSR：WS-R（非同期受付（MDB（WS-R）））

MDB_DBQ：Reliable Messaging独自のプロトコルまたはJMS（非同期受付（MDB（DBキュー）））

Custom：サービスアダプタ

●AdapterName

説明

オプションに"type=all"を指定した場合に，配備されているサービスアダプタ名を取得します。オプションに"type=status"を指定した場合は，この情報は取得しません。

●AdapterLocalCall

説明

オプションに"type=all"を指定した場合に，サービスアダプタのローカルキューの使用状況を取得します。オプションに"type=status"を指定した場合は，この情報は取得しません。

この項目はServiceProtocolKindがMDB_WSRの場合だけ応答します。

true：ローカルキューを使用している

false：ローカルキューを使用していない

●EntryTime

説明

オプションに"type=all"を指定した場合に，サービスアダプタを配備した時刻（定義登録時刻）を応答します。オプションに"type=status"を指定した場合は，この情報は応答しません。

形式

YYYY/MM/DD hh:mm:ss.SSS

YYYY：西暦年

MM：月

DD：日

hh：時

mm：分

ss：秒

SSS：ミリ秒

●ModifiedTime

説明

オプションに"type=all"を指定した場合に，サービスアダプタを開発環境で定義した時刻（更新時刻）を応答します。オプションに"type=status"を指定した場合は，この情報は応答しません。

形式

YYYY/MM/DD hh:mm:ss

YYYY：西暦

MM：月

DD：日

hh：時

mm：分

ss：秒

(b)　応答電文の例

応答電文の例を次に示します。

（例1）optionに"type=all,returnType=Properties"を指定した場合

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<getServiceInfoResponse>
<HCSCServerName>HCSC</HCSCServerName>
<ClusterName>Cluster</ClusterName>
<ServiceName>Service1</ServiceName>
<ServiceStatus>Active</ServiceStatus>
<ServiceKind>ServiceAdapter</ServiceKind>
<ServiceProtocolKind>WebService</ServiceProtocolKind>
<AdapterName>ad1</AdapterName><AdapterLocalCall/>
<EntryTime>YYYY/MM/DD hh:mm:ss.SSS</EntryTime>
<ModifiedTime>YYYY/MM/DD hh:mm:ss</ModifiedTime>
</getServiceInfoResponse>

注1

値の順番は変わることがあります（順不同です）。

注2

optionに"type=status,returnType=Properties"を指定した場合は，応答しない情報は応答電文に存在しません。

（例2）optionに"type=all,returnType=String"を指定した場合

{HCSCServerName=HCSC,ClusterName=Cluster,ServiceName=Service1,ServiceStatus=Active,ServiceKind=ServiceAdapter,ServiceProtocolKind=WebService,AdapterName=ad1,EntryTime=YYYY/MM/DD hh:mm:ss.SSS,ModifiedTime=YYYY/MM/DD hh:mm:ss}

注1

値の順番は変わることがあります（順不同です）。

注2

optionに"type=status,returnType=String"を指定した場合は，応答しない情報は応答電文に存在しません。

（例3）optionに"type=all,returnType=XML"を指定した場合

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<getServiceInfoResponse>
<HCSCServerName>HCSC</HCSCServerName>
<ClusterName>Cluster</ClusterName>
<ServiceName>Service1</ServiceName>
<ServiceStatus>Active</ServiceStatus>
<ServiceKind>ServiceAdapter</ServiceKind>
<ServiceProtocolKind>WebService</ServiceProtocolKind>
<AdapterName>ad1</AdapterName>
<AdapterLocalCall/>
<EntryTime>YYYY/MM/DD hh:mm:ss.SSS</EntryTime>
<ModifiedTime>YYYY/MM/DD hh:mm:ss</ModifiedTime>
</getServiceInfoResponse>

注1

値が存在しない場合は，空タグで応答します。

（例）

<AdapterLocalCall/>

注2

オプションに"type=status,returnType=XML"を指定した場合は，応答しない情報の<タグ>は応答電文に存在しません。

(6)　エラー情報の取得

サービスアダプタの稼働状況確認でエラーが発生した場合，CSCMsgServerFaultExceptionオブジェクトをキャッチして，SOAP Faultのエラー情報を取得します。

エラー情報の取得については，「9.2.8　エラー情報を取得する」を参照してください。

エラーになる主な要因として，次の場合が挙げられます。

必須の引数が指定されていない。

引数の入力値に誤りがある（形式不正）。

HCSCサーバに該当のサービス名のサービスアダプタが配備されていない。

リクエスト受付が起動状態ではない（停止状態，起動処理中，起動失敗状態，停止処理中，停止失敗状態，削除処理中）。

9.3　標準の同期受付（Webサービス）に要求を出すサービスリクエスタ（JAX-WSエンジン）

標準の同期受付（Webサービス）に要求を出すサービスリクエスタとして，JAX-WSエンジンを使用して通信するサービスリクエスタを作成できます。JAX-WSエンジンを使用して通信するサービスリクエスタは，SOAP（document-literal型）を利用して，標準の同期受付（Webサービス）に要求電文を送信します。

JAX-WSエンジンの場合のサービスリクエスタとHCSCサーバの関係を次の図に示します。

図9‒12　標準の同期受付（Webサービス）に要求を出すサービスリクエスタとHCSCサーバの関係（JAX-WSエンジン）

9.3.1　サービスリクエスタ（標準の同期受付（Webサービス））の作成手順（JAX-WSエンジン）

標準の同期受付（Webサービス）にサービス部品の実行を要求し，サービス部品を呼び出すためのサービスリクエスタの作成手順を次に示します。

図9‒13　サービスリクエスタ（標準の同期受付（Webサービス））の作成手順（JAX-WSエンジン）

各工程の作業を次に示します。

(1)　WSDLの取得

サービス部品を呼び出すHCSCサーバの同期受付（Webサービス）のインターフェース情報をWSDLから取得します。WSDLの取得については，「9.3.2　WSDLを取得する」を参照してください。

(2)　サービスクラスの生成

「9.3.2　WSDLを取得する」で取得したWSDLからサービスクラスを生成します。サービスクラスの生成については，「9.3.3　サービスクラスを生成する」を参照してください。

(3)　オブジェクトの生成

同期受付（Webサービス）のメソッドを呼び出すために，「9.3.3　サービスクラスを生成する」で生成したサービスクラスからプロキシクラスのオブジェクトを生成します。プロキシクラスのオブジェクトの生成については，「9.3.4　オブジェクトを生成する」を参照してください。

(4)　パラメタの設定

同期受付（Webサービス）のメソッドの引数となるパラメタを設定します。パラメタの設定については，「9.3.5　パラメタを設定する」を参照してください。

(5)　要求電文の作成

サービス部品の実行を要求する要求電文を作成します。要求電文の作成については，「9.3.6　要求電文を作成する」を参照してください。

(6)　応答電文の取得

同期受付（Webサービス）から，サービス部品の実行要求に対する応答電文を取得します。応答電文の取得については，「9.3.7　応答電文を取得する」を参照してください。

(7)　エラー情報の取得

要求先のサービス部品，HCSCサーバ，およびJAX-WSエンジンでエラーが発生した場合，エラー情報を取得し，その情報に従って対処します。エラー情報の取得については，「9.3.8　エラー情報を取得する」を参照してください。

9.3.2　WSDLを取得する

サービス部品を呼び出すHCSCサーバの同期受付（Webサービス）のインターフェース情報をWSDLから取得します。WSDLを取得するには，次の2つの方法があります。

方法1

Eclipseのメニューから，［HCSC-Definer］−［公開サービス一覧］を選択します。

ツリービューの公開サービス一覧に，HCSCコンポーネントの一覧が表示されます。

HCSCコンポーネントの一覧から，呼び出すサービス部品（HCSCコンポーネント）を選択し，ダブルクリックします。

HCSCコンポーネント情報表示画面に，HCSCコンポーネントの情報が表示されます。HCSCコンポーネント情報表示画面の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.6　HCSCコンポーネント情報表示画面」を参照してください。

［サーバ情報］には，サービス部品の要求先となるHCSCサーバの情報が表示されます。

必要に応じて，［バインディングスタイル］ラジオボタンおよび［SOAP バージョン］ラジオボタンで，取得するWSDLの種類を選択します。

［バインディングスタイル］ラジオボタンでは，取得するWSDL定義のスタイルを選択します。［SOAP バージョン］ラジオボタンでは，対応するSOAP仕様のバージョンを選択します。

［WSDL取得］ボタンをクリックします。

［WSDLファイルの保存］ダイアログが表示されます。

保存先を指定して，WSDLを取得します。

方法2

HCSC-Messagingをインストールしたディレクトリから，WSDLのサンプルを取得します。

用途に合わせて次に示すWSDLのどちらかを取得してください。

SOAP1.1用／document-literal型

cscmsg_ws_doc.wsdlファイル

SOAP1.2用／document-literal型

cscmsg_ws_doc_1_2.wsdlファイル

HCSC-Messagingをインストールしたディレクトリについては，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「2.1.2　Service Platformのインストール」を参照してください。

WSDLの<soap:address>または<soap12:address>のlocationの内容を次のように変更します。

http://<ホスト名>:<ポート番号>※1/<コンテキストルート>※2/services/CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl

注※1

HCSCサーバのURLです。

注※2

開発環境および運用環境でHCSCサーバ構成配備時に決定されるHCSCサーバのクラスタ名です。SOAP1.2の場合，クラスタ名に接尾辞"12"が付与されます。

9.3.3　サービスクラスを生成する

取得したWSDLからサービスクラスを生成します。サービスクラスはcjwsimportコマンドで生成します。

コマンドの入力例を次に示します。

cjwsimport -s <ソースファイルの出力先ディレクトリ> -d <コンパイル済みクラスファイルの出力先ディレクトリ> cscmsg_ws_doc.wsdl

JAX-WSエンジンの場合，WSDLのスタイルはdocument-literalになるため，「cscmsg_ws_doc.wsdl」と設定します。

なお，このコマンドの入力例は，「9.3.2　WSDLを取得する」で取得したWSDL（cscmsg_ws_doc.wsdl）がcjwsimportコマンドを実行するカレントディレクトリに格納されている場合の例になります。

cjwsimportコマンドのオプションなどの詳細については，マニュアル「アプリケーションサーバ Webサービス開発ガイド」の「14.1.1　cjwsimportコマンド」を参照してください。

このコマンドを実行すると，指定したソースファイルの出力先ディレクトリに，次のディレクトリおよびファイルが生成されます。

/ソースファイルの出力先ディレクトリ
 ├jp/co/hitachi/soft/csc/msg/message/reception/ejb/
 ｜├CSCMsgServerFaultException.java
 ｜｜   //HCSCサーバ独自のフォルト情報が格納されるクラス
 ｜├CSCMsgServerFaultException_Exception.java
 ｜｜   //CSCMsgServerFaultExceptionをラッパする例外クラス
 ｜├CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl.java
 ｜｜   //WSDLのportType要素に対応するサービスエンドポイントインターフェース
 ｜├CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplService.java
 ｜｜   //サービスクラス
 ｜├GetServiceInfo.java
 ｜｜   //getServiceInfoオペレーションの要求電文に対するJavaBeanクラス※1
 ｜├GetServiceInfoResponse.java
 ｜｜   //getServiceInfoオペレーションの応答電文に対するJavaBeanクラス※1
 ｜├InvokeBinary.java
 ｜｜   //invokeBinaryオペレーションの要求電文に対するJavaBeanクラス※1
 ｜├InvokeBinaryResponse.java
 ｜｜   //invokeBinaryオペレーションの応答電文に対するJavaBeanクラス※1
 ｜├InvokeBPXML.java
 ｜｜   //invokeBPXMLオペレーションの要求電文に対するJavaBeanクラス※1
 ｜├InvokeBPXMLResponse.java
 ｜｜   //invokeBPXMLオペレーションの応答電文に対するJavaBeanクラス※1
 ｜├InvokeXML.java
 ｜｜   //invokeXMLオペレーションの要求電文に対するJavaBeanクラス※1
 ｜├InvokeXMLResponse.java
 ｜｜   //invokeXMLオペレーションの応答電文に対するJavaBeanクラス※1
 ｜├ObjectFactory.java
 ｜｜   //JAXB2.1仕様のObjectFactoryクラス
 ｜└package-info.java
 ｜     //JAXB2.1で使用するファイル
 └cscmsg_ws_doc.wsdl※2

注※1

JAXB2.1で使用します。

注※2

この出力例は，次の状態でcjwsimportコマンドを実行した場合の例になります。

cjwsimportコマンドの-sオプションに指定したディレクトリに「9.3.2　WSDLを取得する」で取得したWSDL（cscmsg_ws_doc.wsdl）が格納されている。cjwsimportコマンドに指定したWSDLも，-sオプションに指定したディレクトリに存在するWSDLを指定している。

cjwsimportコマンドで-sオプションを省略して実行し，cjwsimportコマンドを実行するカレントディレクトリに「9.3.2　WSDLを取得する」で取得したWSDL（cscmsg_ws_doc.wsdl）が格納されている。cjwsimportコマンドに指定したWSDLもディレクトリを指定しないで，カレントディレクトリに存在するWSDLを指定している。

なお，cjwsimportコマンドに指定したWSDL（cscmsg_ws_doc.wsdl）は，コマンドを実行したあと，-sオプションに指定したソースファイルの出力先ディレクトリには出力されません。

注意事項

JAX-WSエンジンに対応したサービスリクエスタの場合，プログラム実行時にWSDLを読み込みます。サービスクラスのデフォルトコンストラクタを使用する場合は，cjwsimportコマンドで指定したWSDLのパス（「9.3.2　WSDLを取得する」で取得したWSDLファイルをサービスクラス生成のために格納したディレクトリ）のWSDLを読み込みます。そのため，cjwsimportコマンドを実行したあと，サービスクラスを基点としたWSDLファイルの構成位置は，相対関係を壊すような構成にならないよう，WSDLファイルを移動しないでください。サービスリクエスタ実行時に参照するWSDLの構成位置を，cjwsimportコマンドで指定したWSDLのパスから変更する場合は，URLを指定できるコンストラクタを使用してください。

9.3.4　オブジェクトを生成する

同期受付（Webサービス）のメソッドを呼び出すために，生成したサービスクラスを使用して，プロキシクラスのオブジェクトを生成します。プロキシクラスのオブジェクトを生成する手順を次に示します。

CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplServiceクラスのオブジェクトを生成します。

（例）

CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplService service
             = new CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplService();

wsdl:portTypeに対応するプロキシクラスであるCSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl.javaクラスを生成します。

（例）

CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl ws
             = service.getCSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl();

生成したCSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl.javaクラスのオブジェクトを使用して，同期受付（Webサービス）のメソッドを呼び出します。

（例）要求電文がXMLの場合

String result = ws.invokeXML(                     // メソッドの呼び出し
                       serviceName,               // サービス名
                       clientID,                  // クライアント相関ID
                       requestFormatID,           // リクエストフォーマットID
                       responseFormatID,          // レスポンスフォーマットID
                       operationName,             // オペレーション名
                       userData);                 // ユーザ電文

（例）要求電文がバイナリの場合

byte[] resultBinary = ws.invokeBinary(            // メソッドの呼び出し
                          serviceName,            // サービス名
                          clientID,               // クライアント相関ID
                          requestFormatID,        // リクエストフォーマットID
                          responseFormatID,       // レスポンスフォーマットID
                          operationName,          // オペレーション名
                          userDataBinary.length,  // ユーザ電文長
                          userDataBinary);        // ユーザ電文

注意事項

バイナリ電文の要求電文を送信できるのは，サービス部品側で使用している電文形式がバイナリ形式のときだけです。

9.3.5　パラメタを設定する

メソッドの引数となるパラメタは，SOAP通信基盤でサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

SOAP通信基盤のパラメタの設定については，「9.2.5　パラメタを設定する」を参照してください。

9.3.6　要求電文を作成する

要求電文の作成方法は，SOAP通信基盤でサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

SOAP通信基盤の要求電文の作成については，「9.2.6　要求電文を作成する」を参照してください。

9.3.7　応答電文を取得する

応答電文の取得方法は，SOAP通信基盤でサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

SOAP通信基盤の応答電文の取得については，「9.2.7　応答電文を取得する」を参照してください。

9.3.8　エラー情報を取得する

要求先のサービス部品，HCSCサーバ，およびJAX-WSエンジンでエラーが発生した場合，エラー情報を取得し，その情報に従って対処します。

JAX-WSエンジンを使用して通信するサービスリクエスタの場合，情報がラップされた例外（SOAP1.1の場合はCSCMsgServerFaultException_Exception，SOAP1.2の場合はCSCMsgServerFault12Exception_Exception）※がキャッチされます。そのため，getFaultInfo()メソッドを使用してフォルト情報の格納クラスを取得する必要があります。

注※

cjwsimportコマンド実行時に，"_"（アンダーバー）は除去され，フォルト情報の格納クラス（FaultBean）との名前重複を回避するために接尾辞"_Exception"が付与された例外名となります。

(1)　サービスリクエスタ側の実装例

getFaultInfo()メソッドを使用して，フォルト情報の格納クラスを取得する場合の，サービスリクエスタ側の実装の例を次に示します。

SOAP1.1の場合

/**
 * Sample Program
 */
{
    try {
        ：
      // Webサービス呼び出し
        ：
    } catch (CSCMsgServerFaultException_Exception e) {
      // CSC内部で例外またはユーザ定義例外が発生

      // CSCで定義している例外オブジェクトを取得
      CSCMsgServerFaultException faultInfo = e.getFaultInfo();

      // 例外情報を出力
      System.err.println("errorCode="
                           + faultInfo.getErrorCode());
      System.err.println("errorMessage="
                           + faultInfo.getErrorMessage());
      System.err.println("processInstanceID="
                           + faultInfo.getProcessInstanceID());
      System.err.println("faultCode="
                           + faultInfo.getCscmsgFaultCode());
      System.err.println("faultActor="
                           + faultInfo.getCscmsgFaultActor());
      System.err.println("faultString="
                           + faultInfo.getCscmsgFaultString());
      System.err.println("faultName="
                           + faultInfo.getFaultName());
      byte[] faultDetail = faultInfo.getCscmsgFaultDetail();
      try {
        if(faultDetail != null) {
          System.err.println("faultDetail="
                           + new String(faultDetail, "UTF-8"));
        }
      } catch (UnsupportedEncodingException e1) {
        e1.printStackTrace();
      }
    } catch (SOAPFaultException e) {
        ：
    }
}

SOAP1.2の場合

/**
 * Sample Program
 */
{
    try {
        ：
      // Webサービス呼び出し
        ：
    } catch (CSCMsgServerFault12Exception_Exception e) {
      // CSC内部で例外またはユーザ定義例外が発生

      // CSCで定義しているフォルト情報のオブジェクトを取得
      CSCMsgServerFault12Exception faultInfo = e.getFaultInfo();

      // 例外情報を出力
      System.err.println("errorCode="
                           + faultInfo.getErrorCode());
      System.err.println("errorMessage="
                           + faultInfo.getErrorMessage());
      System.err.println("processInstanceID="
                           + faultInfo.getProcessInstanceID());
      CscmsgFaultCode code = faultInfo.getCscmsgFaultCode();
      if (code == null) {
        System.err.println("Code=" + code);
      } else {
        List<String> values = code.getValues();
        for(String value : values) {
          System.err.println("Code Value=" + value);
        }
      }
      CscmsgFaultReason reason = faultInfo.getCscmsgFaultReason();
      if (reason == null) {
        System.err.println("Reason=" + reason);
      } else {
        List<CscmsgFaultReasonText> texts =
          reason.getCscmsgFaultReasonText();
        Locale locale = Locale.getDefault();
        for(CscmsgFaultReasonText text : texts) {
          if(locale.equals(text.getLocale())) {
            System.err.println("Reason=" + text.getText());
          }
        }
      }
      System.err.println("Role="
                           + faultInfo.getCscmsgFaultRole());
      System.err.println("Node="
                           + faultInfo.getCscmsgFaultNode());
      System.err.println("faultName="
                           + faultInfo.getFaultName());
      byte[] faultDetail = faultInfo.getCscmsgFaultDetail();
      try {
        if(faultDetail != null) {
          System.err.println("faultDetail="
                           + new String(faultDetail, "UTF-8"));
        }
      } catch (UnsupportedEncodingException e1) {
        e1.printStackTrace();
      }
    } catch (SOAPFaultException e) {
        ：
    }
}

SOAPエンベロープのdetail情報には，Webサービスからの例外（SOAP Fault）の場合には，サービス（SOAP Fault発行元）が返してきたSOAP Faultの情報とHCSC-Messagingが設定したエラーメッセージ，およびエラーコードが含まれます。

HCSC-Messagingで検出した例外（Exception）の場合や，Webサービス以外のサービスからの例外（Exception）の場合には，HCSC-Messagingで検出したエラーのエラーコードとエラー情報が含まれます。

各メソッドについて，次に説明します。

(a)　例外情報保持クラスが持つメソッド

●getErrorMessage（SOAP1.1／SOAP1.2共通）

説明

エラーメッセージを取得します。

次の例外の内容を取得する場合に使用します。

HCSC-Messaging内で検知した例外

サービス部品やビジネスプロセスからのフォルト

形式

public java.lang.String getErrorMessage()

●getErrorCode（SOAP1.1／SOAP1.2共通）

説明

エラーコードを取得します。

次の例外の内容に対するエラーコードを取得する場合に使用します。

HCSC-Messaging内で検知した例外

サービス部品やビジネスプロセスからのフォルト

形式

public java.lang.String getErrorCode()

●getProcessInstanceID（SOAP1.1／SOAP1.2共通）

説明

ビジネスプロセスインスタンスIDを取得します。

形式

public String getProcessInstanceID()

●getCscmsgFaultCode（SOAP1.1用）

説明

SOAP1.1による通信の場合に，サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのFaultCode情報を取得します。

形式

public java.lang.String getCscmsgFaultCode()

●getCscmsgFaultString（SOAP1.1用）

説明

SOAP1.1による通信の場合に，サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのFaultString情報を取得します。

形式

public java.lang.String getCscmsgFaultString()

●getCscmsgFaultActor（SOAP1.1用）

説明

SOAP1.1による通信の場合に，サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのFaultActor情報を取得します。

形式

public java.lang.String getCscmsgFaultActor()

●getCscmsgFaultCode（SOAP1.2用）

説明

SOAP1.2による通信の場合に，サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのFaultCodeまたはCode情報を保持するCscmsgFaultCodeクラスを取得します。

形式

public jp.co.hitachi.soft.csc.msg.message.reception.ejb.CscmsgFaultCode getCscmsgFaultCode()

●getCscmsgFaultReason（SOAP1.2用）

説明

SOAP1.2による通信の場合に，サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのReason情報を保持するCscmsgFaultReasonクラスを取得します。

形式

public jp.co.hitachi.soft.csc.msg.message.reception.ejb.CscmsgFaultReason getCscmsgFaultReason()

●getCscmsgFaultRole（SOAP1.2用）

説明

SOAP1.2による通信の場合に，サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのRole情報を取得します。

形式

public java.lang.String getCscmsgFaultRole()

●getCscmsgFaultNode（SOAP1.2用）

説明

SOAP1.2による通信の場合に，サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのNode情報を取得します。

形式

public java.lang.String getCscmsgFaultNode()

●getCscmsgFaultDetail（SOAP1.1／SOAP1.2共通）

説明

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのDetail情報を取得します。

サービス部品が設定したDetail情報をバイト配列でサービスリクエスタに引き渡します。したがって，取得したバイト配列を文字列に変換する必要があります。

なお，サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのDetail情報がない場合は，0バイトのバイト配列（SOAPメッセージの空タグ）で応答します。

形式

public byte[] getCscmsgFaultDetail()

●getFaultName（SOAP1.1／SOAP1.2共通）

説明

サービス部品（Webサービス）またはビジネスプロセスからの例外名を取得します。

形式

public String getFaultName()

(b)　CscmsgFaultCodeクラスが持つメソッド

●getValues（SOAP1.2用）

説明

SOAP1.2による通信の場合に，サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのFaultCodeまたはCode情報が持つValue情報を取得します。

形式

public java.util.List<java.lang.String> getValues()

(c)　CscmsgFaultReasonクラスが持つメソッド

●getTexts（SOAP1.2用）

説明

SOAP1.2による通信の場合に，サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのReason情報が持つText情報を取得します。

形式

public java.util.List<java.lang.String> getTexts()

(2)　エラー情報（SOAP Fault）の形式

エラー情報（SOAP Fault）の形式を次の表に示します。

表9‒9　エラー情報（SOAP Fault）の形式

要素

名称

内容

SOAP1.1

SOAP1.2

faultcode

Code

Faultコード

JAX-WSエンジンに依存する値です。

違反コードを出力します。

faultstring

−

Fault文字列

JAX-WSエンジンに依存する値です。

エラーメッセージを出力します。

−

Reason

Fault理由

JAX-WSエンジンに依存する値です。

エラーメッセージを出力します。

faultactor

Role

Fault生成者

JAX-WSエンジンに依存する値です。値はありません。

−

Node

Faultノード

JAX-WSエンジンに依存する値です。値はありません。

detail※1

Detail※2

Fault詳細

wsdl:faultに対応する内容です。

（凡例）

−：該当しません。

注※1

要素「detail」はエラー情報の詳細です。「表9-10」に示す構造体で格納されます。

注※2

要素「Detail」はエラー情報の詳細です。「表9-11」に示す構造体で格納されます。

表9‒10　エラー情報（SOAP Fault）の詳細（SOAP1.1）

フィールド名

説明

サービス部品，ビジネスプロセス，サービスアダプタ，または連携するHCSCサーバからのエラー（フォルト）

HCSCサーバで検知したエラー（例外）

errorMessage

次に示すエラーの内容です。

HCSCサーバ内で検知したエラー

サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラー

errorCode

次に示す例外の内容に対応するエラーコードです。

HCSCサーバ内で検知したエラー

サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラー

processInstanceID

ビジネスプロセスのインスタンスIDの情報です。

ビジネスプロセスでエラーが発生した場合に値が設定されます。

cscmsgFaultCode

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのFaultCode情報です。

−

cscmsgFaultString

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのFaultString情報です。

−

cscmsgFaultActor

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのFaultActor情報です。

−

cscmsgFaultDetail

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのDetail情報です。

−

faultName

サービス部品（WebサービスまたはSessionBean）またはビジネスプロセスからのフォルト名（例外名）情報です。

次の場合に値が設定されます。

サービス部品（WebサービスまたはSessionBean）からのユーザ定義例外のSOAP Faultの場合

ビジネスプロセスからのフォルトの場合

SOAP Fault動作定義ファイルにtargetNamespaceのURIを定義したWebサービスからのSOAP Faultの場合，値は設定されません。SOAP Fault動作定義ファイルについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「6.6.1　SOAP Fault動作定義ファイル」を参照してください。

−

（凡例）

−：該当しません。

表9‒11　エラー情報（SOAP Fault）の詳細（SOAP1.2）

フィールド名

説明

サービス部品，ビジネスプロセス，サービスアダプタ，または連携するHCSCサーバからのエラー（フォルト）

HCSCサーバで検知したエラー（例外）

errorMessage

次に示すエラーの内容です。

HCSCサーバ内で検知したエラー

サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラー

errorCode

次に示す例外の内容に対応するエラーコードです。

HCSCサーバ内で検知したエラー

サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラー

processInstanceID

ビジネスプロセスのインスタンスIDの情報です。

ビジネスプロセスでエラーが発生した場合に値が設定されます。

cscmsgFaultCode

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのFaultCode情報です。

−

cscmsgFaultReason

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのFaultReason情報です。

−

cscmsgFaultRole

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのRole情報です。

−

cscmsgFaultDetail

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのDetail情報です。

−

faultName

サービス部品（WebサービスまたはSessionBean）またはビジネスプロセスからのフォルト名（例外名）情報です。

次の場合に値が設定されます。

サービス部品（WebサービスまたはSessionBean）からのユーザ定義例外のSOAP Faultの場合

ビジネスプロセスからのフォルトの場合

SOAP Fault動作定義ファイルにtargetNamespaceのURIを定義したWebサービスからのSOAP Faultの場合，値は設定されません。SOAP Fault動作定義ファイルについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「6.6.1　SOAP Fault動作定義ファイル」を参照してください。

−

（凡例）

−：該当しません。

9.3.9　ビジネスプロセスの再実行を要求するサービスリクエスタの作成（Webサービス・JAX-WSエンジン）

標準の同期受付（Webサービス）に要求を出すサービスリクエスタとして，ビジネスプロセスの再実行を要求するサービスリクエスタを作成できます。

サービスリクエスタと標準の同期受付（Webサービス）の間は，document/literalスタイルのSOAPメッセージで送受信されます。

標準の同期受付（Webサービス）にビジネスプロセスの再実行を要求するサービスリクエスタを作成する流れは，標準の同期受付（Webサービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同じです。作成の流れについては，「9.3.1　サービスリクエスタ（標準の同期受付（Webサービス））の作成手順（JAX-WSエンジン）」を参照してください。

各工程で実施する内容を次に示します。

(1)　WSDLの取得

WSDLの取得方法は，標準の同期受付（Webサービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

WSDLの取得方法については，「9.3.2　WSDLを取得する」を参照してください。

(2)　サービスクラスの生成

サービスクラスの生成方法は，標準の同期受付（Webサービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

サービスクラスの生成方法については，「9.3.3　サービスクラスを生成する」を参照してください。

(3)　オブジェクトの生成

オブジェクトの生成方法は，標準の同期受付（Webサービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

オブジェクトの生成については，「9.3.4　オブジェクトを生成する」を参照してください。

なお，ビジネスプロセスの再実行を要求するメソッドは，invokeBPXML()を使用して呼び出します。

(4)　パラメタの設定

メソッドの引数となるパラメタは，SOAP通信基盤でサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

SOAP通信基盤のパラメタの設定については，「9.2.5　パラメタを設定する」を参照してください。

(5)　要求電文の作成

要求電文の作成方法は，SOAP通信基盤でサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

SOAP通信基盤の要求電文の作成については，「9.2.6　要求電文を作成する」を参照してください。

(6)　応答電文の取得

応答電文の取得方法は，SOAP通信基盤でサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

SOAP通信基盤の応答電文の取得については，「9.2.7　応答電文を取得する」を参照してください。

(7)　エラー情報の取得

エラー情報を取得するためのサービスリクエスタの実装は，標準の同期受付（Webサービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

エラー情報の取得については，「9.3.8　エラー情報を取得する」を参照してください。

9.3.10　サービスアダプタの稼働状況確認を要求するサービスリクエスタの作成（Webサービス・JAX-WSエンジン）

標準の同期受付（Webサービス）に要求を出すサービスリクエスタとして，アプリケーションからサービスアダプタの稼働状況確認を要求するサービスリクエスタを作成できます。

サービスアダプタの稼働状況を確認するには，標準の同期受付（Webサービス）に要求を出すサービス部品の呼び出しとは別に，稼働状態確認用のメソッドを呼び出す処理を追加する必要があります。

標準の同期受付（Webサービス）にアプリケーションからサービスアダプタの稼働状況確認を要求するサービスリクエスタの作成手順を次に示します。

図9‒14　サービスアダプタの稼働状況確認を要求するサービスリクエスタの作成手順（標準の同期受付（Webサービス・JAX-WSエンジン））

各工程の作業を次に示します。

(1)　WSDLの取得

WSDLの取得方法は，標準の同期受付（Webサービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

WSDLの取得方法については，「9.3.2　WSDLを取得する」を参照してください。

(2)　サービスクラスの生成

サービスクラスの生成方法は，標準の同期受付（Webサービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

サービスクラスの生成方法については，「9.3.3　サービスクラスを生成する」を参照してください。

(3)　オブジェクトの生成

オブジェクトの生成方法は，SOAP通信基盤でサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

オブジェクトの生成については，「9.2.10(3)　オブジェクトの生成」を参照してください。

なお，サービスのメソッドを呼び出すには，クラスのオブジェクトを使用して，次のように実行します。

String result = ws.getServiceInfo(          // メソッドの呼び出し
                       serviceName,         // サービス名
                       clientID,            // クライアント相関ID
                       "type=all,returnType=Properties");      // オプション

(4)　パラメタの設定

メソッドの引数となるパラメタは，SOAP通信基盤でサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

SOAP通信基盤のパラメタの設定については，「9.2.10(4)　パラメタの設定」を参照してください。

(5)　応答電文の取得

応答電文の取得方法は，SOAP通信基盤でサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

SOAP通信基盤の応答電文の取得については，「9.2.10(5)　応答電文の取得」を参照してください。

(6)　エラー情報の取得

エラー情報を取得するためのサービスリクエスタの実装は，標準の同期受付（Webサービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

エラー情報の取得については，「9.3.8　エラー情報を取得する」を参照してください。

9.4　標準の同期受付（SessionBean）に要求を出すサービスリクエスタ

標準の同期受付（SessionBean）へ要求電文を送信するサービスリクエスタは，RMI-IIOPを利用して通信します。サービスリクエスタから標準受付（SessionBean）へサービス部品実行の要求電文が送信され，HCSCサーバがサービス部品の実行を行います。

ユーザは開発環境からスタブを取得し，そのスタブを利用して，同期受付（SessionBean）に要求を出します。したがって，サービスリクエスタは，取得したスタブを利用できるように実装する必要があります。

標準の同期受付（SessionBean）に要求を出すサービスリクエスタとHCSCサーバの関係を次の図に示します。

図9‒15　標準の同期受付（SessionBean）に要求を出すサービスリクエスタとHCSCサーバの関係

9.4.1　サービスリクエスタ（標準の同期受付（SessionBean））の作成手順

標準の同期受付（SessionBean）にサービス部品の実行を要求し，サービス部品を呼び出すためのサービスリクエスタの作成手順を次に示します。

図9‒16　サービスリクエスタの作成手順（標準の同期受付（SessionBean））

各工程の作業を次に示します。

(1)　スタブの取得

開発環境のHCSCコンポーネント情報表示画面から，HCSCサーバが配備されているJ2EEサーバ（JNDI名）に対応したスタブを取得します。スタブの取得については，「9.4.2　スタブを取得する」を参照してください。

(2)　インスタンスの生成

同期受付（SessionBean）のメソッドを呼び出すために，「(1)　スタブの取得」で取得したスタブからEnterprise Beanのインスタンスを生成します。インスタンスの生成については，「9.4.3　インスタンスを生成する」を参照してください。

(3)　パラメタの設定

同期受付（SessionBean）のメソッドの引数となるパラメタを設定します。パラメタの設定については，「9.4.4　パラメタを設定する」を参照してください。

(4)　要求電文の作成

サービス部品の実行を要求する要求電文を作成します。要求電文の作成については，「9.4.5　要求電文を作成する」を参照してください。

(5)　応答電文の取得

同期受付（SessionBean）から，サービス部品の実行要求に対する応答電文を取得します。応答電文の取得については，「9.4.6　応答電文を取得する」を参照してください。

(6)　エラー情報の取得

要求先のサービス部品，HCSCサーバ，およびEJBコンテナでエラーが発生した場合，エラー情報を取得し，その情報に従って対処します。エラー情報の取得については，「9.4.7　エラー情報を取得する」を参照してください。

9.4.2　スタブを取得する

HCSCサーバが配備されているJ2EEサーバ（JNDI名）に対応したスタブを取得します。スタブを取得する方法を次に示します。

Eclipseのメニューから，［HCSC-Definer］−［公開サービス一覧］を選択します。

ツリービューの公開サービス一覧に，HCSCコンポーネントの一覧が表示されます。

HCSCコンポーネントの一覧から，呼び出すサービス部品（HCSCコンポーネント）を選択し，ダブルクリックします。

HCSCコンポーネント情報表示画面に，HCSCコンポーネントの情報が表示されます。HCSCコンポーネント情報表示画面の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.6　HCSCコンポーネント情報表示画面」を参照してください。

［サーバ情報］には，サービス部品の要求先となるHCSCサーバの情報が表示されます。

［スタブ取得］ボタンをクリックします。

［スタブファイルの保存］ダイアログが表示されます。

保存先を指定して，スタブを取得します。

取得したスタブの構成を次に示します。

/カレントディレクトリ
 └cscmsg_ejb_client.jar

9.4.3　インスタンスを生成する

同期受付（SessionBean）のメソッドを呼び出すために，取得したスタブを使用して，Enterprise Beanのインスタンスを生成します。Enterprise Beanのインスタンスを生成する手順を次に示します。

EJBホームオブジェクトのリファレンスの検索に利用するJNDIネーミングコンテキストを生成します。

（例）

javax.naming.Context ctx = new javax.naming.InitialContext();

生成したJNDIネーミングコンテキストを使用して，EJBホームオブジェクトのリファレンスを取得します。

EJBホームオブジェクトのリファレンスは，ユーザ指定名前空間またはEJBコンテナ名前空間を利用して検索し，取得します。EJBホームオブジェクトのリファレンスの検索・取得の詳細については，マニュアル「アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編(EJBコンテナ)」の「3.4.2　Enterprise Beanを呼び出すための実装」を参照してください。

（例）

Object objref
     = initial.lookup("HITACHI_EJB/SERVERS/" + "<J2EEサーバ名称>"
       + "/EJB/CSCMsgSyncServiceDelivery/CSCMsgSyncServiceDeliveryEJB");

CSCMsgSyncServiceDeliveryHome home
     = (CSCMsgSyncServiceDeliveryHome)PortableRemoteObject
        .narrow(objref, CSCMsgSyncServiceDeliveryHome.class);

EJBホームオブジェクトのcreateメソッドによって，Enterprise Beanのインスタンスを生成します。生成したEnterprise Beanのインスタンスを使用して，同期受付（SessionBean）のメソッド（Enterprise beanのメソッド）を呼び出します。

（例）要求電文がXMLの場合

CSCMsgSyncServiceDelivery reception = home.create();
      // Enterprise Beanのインスタンスを生成
String result = reception .invokeXML(    // メソッドの呼び出し
               serviceName,              // サービス名
               clientID,                 // クライアント相関ID
               requestFormatID,          // リクエストフォーマットID
               responseFormatID,         // レスポンスフォーマットID
               operationName,            // オペレーション名
               userData);                // ユーザ電文

（例）要求電文がバイナリの場合

CSCMsgSyncServiceDelivery reception = home.create();
      // Enterprise Beanのインスタンスを生成
byte[] resultBinary = reception .invokeBinary(  // メソッドの呼び出し
               serviceName,                 // サービス名
               clientID,                    // クライアント相関ID
               requestFormatID,             // リクエストフォーマットID
               responseFormatID,            // レスポンスフォーマットID
               operationName,               // オペレーション名
               userDataBinary.length,       // メッセージ長
               userDataBinary);             // ユーザ電文

注意事項

バイナリ電文の要求電文を送信できるのは，サービス部品側で使用している電文形式がバイナリ形式のときだけです。

9.4.4　パラメタを設定する

同期受付（SessionBean）のメソッドを呼び出すため，メソッドの引数となるパラメタを設定します。パラメタの詳細を次の表に示します。

表9‒12　パラメタの詳細（標準の同期受付（SessionBean））

パラメタ名

データ型

パラメタ

説明

invokeXML

invokeBinary

サービス名

java.lang.String

serviceName

要求先のサービス名です。

このパラメタは必ず指定してください。

要求先のサービス名は，開発環境で定義したサービスアダプタまたはビジネスプロセスを指定してください。

クライアント相関ID

java.lang.String

clientID

サービスリクエスタからの要求電文を一意に識別するための相関識別子です。

255文字以内の英数字，アンダーバー（_），ピリオド（.）およびハイフン（-）で指定してください。

サービスリクエスタからの要求電文と，HCSCサーバで管理している実行履歴やログおよびトレースを対応づけるために使用します。したがって，HCSCサーバに送信した要求電文ごとに異なるIDを指定してください。

クライアント相関IDを省略したい場合，NULLを指定してください。

リクエストフォーマットID

java.lang.String

cscRequestFormatID

サービスリクエスタからの要求電文フォーマットを一意に識別するためのIDです。

このパラメタにはNULLを指定してください。

レスポンスフォーマットID

java.lang.String

cscResponseFormatID

HCSCサーバからの応答電文フォーマットを一意に識別するためのIDです。

このパラメタにはNULLを指定してください。

オペレーション名

java.lang.String

serviceOperationName

要求先のサービス名に対するオペレーション名です。※

オペレーション名は，開発環境で定義したサービス部品のオペレーション名を指定します。255バイト以内のXMLSchemaのNCName定義文字で指定してください。

要求先のサービス部品が同期のサービス部品（WebサービスまたはSessionBean）またはビジネスプロセスの場合，必ず指定してください。

要求先のサービス部品が非同期のサービス部品の場合，オペレーション名を省略できます。省略する場合，NULLを指定してください。

ユーザ電文

java.lang.String

msg

×

サービスリクエスタからの要求電文です。※

要求電文がXMLの場合に指定します。要求電文がない場合，NULLまたは空文字（""）を指定してください。要求電文の詳細については，「9.4.5　要求電文を作成する」を参照してください。

ユーザ電文長

int

×

requestMessageLength

要求電文の長さです。

要求電文がバイナリの場合に指定します。要求電文がバイナリの場合は，必ず指定してください。

要求電文がない場合，0を指定してください。

ユーザ電文

byte[]

×

msg

サービスリクエスタからの要求電文です。※

要求電文がバイナリの場合に指定します。要求電文の詳細については，「9.4.5　要求電文を作成する」を参照してください。

要求電文がない場合，NULLまたは0バイトのバイト配列を指定してください。

（凡例）

×：指定できません。

注※

要求先のサービス部品のプロトコルがSOAPの場合，ユーザ電文のルート要素の名称（データ変換を行う場合，データ変換後の電文のルート要素の名称）から呼び出すオペレーションを決定します。そのため，ユーザ電文のルート要素に誤った名称を指定した場合，意図しないオペレーションを呼び出してしまうので注意してください。

9.4.5　要求電文を作成する

サービスリクエスタからHCSCサーバの同期受付（SessionBean）に，サービス部品を要求する要求電文を作成します。サービスリクエスタから送信する要求電文の内容は，サービス部品側と同じ電文フォーマットで作成してください。要求電文の送信を次の図に示します。

図9‒17　要求電文の送信（標準の同期受付（SessionBean））

また，サービスリクエスタから同期受付（SessionBean）に送信する要求電文は，電文種別にXML電文とバイナリ電文の2種類があります。どちらの電文種別を使用するかは，サービス部品側で使用しているプロトコルによって異なります。

XML電文およびバイナリ電文の要求電文については，「9.2.6　要求電文を作成する」を参照してください。

正常な要求電文の伝わり方については，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「2.3　SessionBeanを使用したサービスとの接続」を参照してください。

9.4.6　応答電文を取得する

HCSCサーバの同期受付（SessionBean）から，サービス部品の実行要求に対する応答電文を取得します。サービスリクエスタは，サービス部品側と同じ電文フォーマットの応答電文を取得します。応答電文の取得を次の図に示します。

図9‒18　応答電文の取得（標準の同期受付（SessionBean））

また，サービスリクエスタは，電文種別がXML電文の応答電文を取得します。サービス部品からの応答電文がない場合は，NULLを受信します。

XML電文の応答電文およびNULLの受信については，「9.2.7　応答電文を取得する」を参照してください。

9.4.7　エラー情報を取得する

要求先のサービス部品，HCSCサーバ，およびEJBコンテナでエラーが発生した場合，エラー情報を取得し，その情報に従って対処します。

エラー情報は，サービスリクエスタ側でCSCMsgServerExceptionクラスを取得することによって取得できます。CSCMsgServerExceptionクラスについては「(2)　CSCMsgServerExceptionクラス」を参照してください。エラーの伝わり方については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「7.7.2　SessionBean実行時の障害対策」を参照してください。

エラーの詳細については，getErrorMessageメソッドおよびgetErrorCodeメソッドを使用して取得します。また，Webサービスからのエラー情報（SOAP Fault）を取得する場合は，checkSoapFaultメソッドを使用します。

(1)　サービスリクエスタ側の実装例

CSCMsgServerExceptionクラスを取得する場合のサービスリクエスタ側の実装例を次に示します。

          ：
} catch (CSCMsgServerException e) {
    System.err.println("Exception ErrorMessage = "
                + e.getErrorMessage() );
    System.err.println("Exception ErrorCode = "
                + e.getErrorCode() );
    if (e.checkFaultMessage() == true) {
        System.err.println("Exception ProcessInstanceID = "
                + e.getProcessInstanceID() );
        System.err.println("Exception FaultCode = "
                + e.getFaultCode() );
        System.err.println("Exception FaultString = "
                + e.getFaultString() );
        System.err.println("Exception FaultActor = "
                + e.getFaultActor() );
        System.err.println("Exception FaultDetails = "
                + new String(e.getFaultDetail(), "UTF-8"));
    System.err.println("Exception FaultName = "
                + e.getFaultName() );
    }
}
          ：

(2)　CSCMsgServerExceptionクラス

サービスリクエスタが取得する例外クラスです。

(a)　クラス定義

パッケージ

jp.co.Hitachi.soft.csc.msg.message.reception

クラス

public class CSCMsgServerException
extends java.lang.Exception

(b)　フィールドの一覧

フィールド名

データ型

説明

errorMessage

java.lang.String

次に示す例外の内容です。

HCSC-Messaging内で検知した例外

サービス部品またはビジネスプロセスからのフォルト

errorCode

java.lang.String

次に示す例外の内容に対応するエラーコードです。

HCSC-Messaging内で検知した例外

サービス部品またはビジネスプロセスからのフォルト

processInstanceID

java.lang.String

ビジネスプロセスのインスタンスIDの情報です。

ビジネスプロセスでエラーが発生した場合に値が設定されます。

cscmsgFaultCode

java.lang.String

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのFaultCode情報です。

cscmsgFaultString

java.lang.String

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのFaultString情報です。

cscmsgFaultActor

java.lang.String

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのFaultActor情報です。

cscmsgFaultDetail

byte[]

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのDetail情報です。

faultName

java.lang.String

サービス部品（WebサービスまたはSessionBean），またはビジネスプロセスからのフォルト名（例外名）情報です。

次の場合に値が設定されます。

サービス部品（WebサービスまたはSessionBean）からのユーザ定義例外のSOAP Faultの場合

ビジネスプロセスからのフォルトの場合

SOAP Fault動作定義ファイルにtargetNamespaceのURIを定義したWebサービスからのSOAP Faultの場合，値は設定されません。SOAP Fault動作定義ファイルについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「6.6.1　SOAP Fault動作定義ファイル」を参照してください。

(c)　メソッドの一覧

メソッド名

データ型

説明

getErrorMessage

java.lang.String

エラーメッセージを取得します。

getErrorCode

java.lang.String

エラーコードを取得します。

checkFaultMessage

boolean

サービス部品，ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのフォルト情報があるかどうかをチェックします。

getFaultCode

java.lang.String

FaultCode情報を取得します。

getFaultString

java.lang.String

FaultString情報を取得します。

getFaultActor

java.lang.String

FaultActor情報を取得します。

getFaultDetail

byte[]

Detail情報を取得します。

getProcessInstanceID

java.lang.String

ビジネスプロセスのインスタンスIDを取得します。

getFaultName

java.lang.String

フォルト名（例外名）を取得します。

(d)　メソッドの詳細

●getErrorMessage

説明

エラーメッセージを取得します。

次の例外の内容を取得する場合に使用します。

HCSC-Messaging内で検知した例外

サービス部品またはビジネスプロセスからのフォルト

形式

public java.lang.String getErrorMessage()

パラメタ

なし

戻り値

エラーメッセージ

例外

なし

●getErrorCode

説明

エラーコードを取得します。

次の例外の内容に対するエラーコードを取得する場合に使用します。

HCSC-Messaging内で検知した例外

サービス部品またはビジネスプロセスからのフォルト

形式

public java.lang.String getErrorCode()

パラメタ

なし

戻り値

エラーコード

例外

なし

●checkFaultMessage

説明

サービス部品，ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのフォルト情報があるかどうかをチェックします。

サービス部品またはビジネスプロセスがWebサービスの場合，SOAP Faultとして返されたエラーの内容が含まれているかどうかチェックします。

また，サービスアダプタからの個別のエラーが含まれているかどうかをチェックします。

形式

public boolean checkFaultMessage()

パラメタ

なし

戻り値

true：Faultメッセージ情報が存在します。

false：Faultメッセージ情報が存在しません。

例外

なし

●getFaultCode

説明

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのFaultCode情報を取得します。

形式

public java.lang.String getFaultCode()

パラメタ

なし

戻り値

faultcode

例外

なし

●getFaultString

説明

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのFaultString情報を取得します。

形式

public java.lang.String getFaultString()

パラメタ

なし

戻り値

faultstring

例外

なし

●getFaultActor

説明

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのFaultActor情報を取得します。

形式

public java.lang.String getFaultActor()

パラメタ

なし

戻り値

faultactor

例外

なし

●getFaultDetail

説明

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのDetail情報を取得します。

サービス部品が設定したDetail情報をバイト配列でサービスリクエスタに引き渡します。したがって，取得したバイト配列を文字列に変換する必要があります。

形式

public byte[] getFaultDetail()

パラメタ

なし

戻り値

detail

例外

なし

●getProcessInstanceID

説明

ビジネスプロセスのインスタンスIDを取得します。

形式

public String getProcessInstanceID()

パラメタ

なし

戻り値

String

例外

なし

●getFaultName

説明

フォルト名（例外名）を取得します。

形式

public String getFaultName()

パラメタ

なし

戻り値

String

例外

なし

(e)　サブクラスの一覧

クラス名

サブクラス名と説明

CSCMsgServerException

CSCMsgServiceException

サービス部品例外

CSCMsgServiceUserException

サービス部品からのフォルト情報またはException

CSCMsgBusinessProcessUserException

ビジネスプロセスからのフォルト情報またはException

CSCMsgServiceExecuteException

サービス部品（Webサービス）からユーザ定義例外以外の例外が返ってきた場合の例外

CSCMsgServiceDeliveryException

サービス部品要求振り分けエラー

CSCMsgLocationSearchException

ロケーション検索失敗

CSCMsgRoutingExecException

ルーティング失敗

CSCMsgDelivererExecException

メッセージ配送失敗

CSCMsgDBQServiceDeliveryException

標準の非同期受付（MDB（DBキュー））からDBキューのサービス部品を呼んだ場合の例外

CSCMsgServerParameterException

入力パラメタエラー

−

CSCMsgServerInternalException

上記以外のエラー

−

（凡例）

−：サブクラスはありません。

9.4.8　ビジネスプロセスの再実行を要求するサービスリクエスタの作成（SessionBean）

標準の同期受付（SessionBean）に要求を出すサービスリクエスタとして，ビジネスプロセスの再実行を要求するサービスリクエスタを作成できます。

標準の同期受付（SessionBean）にビジネスプロセスの再実行を要求するサービスリクエスタの作成手順は，標準の同期受付（SessionBean）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同じです。作成手順については，「9.4.1　サービスリクエスタ（標準の同期受付（SessionBean））の作成手順」を参照してください。

手順ごとに実施する内容を次に示します。

(1)　スタブの取得

スタブの取得方法は，標準の同期受付（SessionBean）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

スタブの取得については，「9.4.2　スタブを取得する」を参照してください。

(2)　インスタンスの生成

インスタンスの生成方法は，標準の同期受付（SessionBean）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

インスタンスの生成については，「9.4.3　インスタンスを生成する」を参照してください。

なお，ビジネスプロセスの再実行を要求するメソッドは，invokeBPXML()を使用して呼び出します。

ビジネスプロセスの再実行を要求するメソッドの例を次に示します。

（例）ビジネスプロセスの再実行を要求する場合

String result = ws.invokeBPXML(             // メソッドの呼び出し
                       serviceName,         // サービス名
                       bpRequestType,       // ビジネスプロセス用要求タイプ
                       bpProcessId,         // ビジネスプロセス用プロセスID
                       clientID,            // クライアント相関ID
                       requestFormatID,     // リクエストフォーマットID
                       responseFormatID,    // レスポンスフォーマットID
                       operationName,       // オペレーション名
                       userData);           // ユーザ電文

(3)　パラメタの設定

メソッドの引数となるパラメタは，標準の同期受付（SessionBean）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と異なります。同期受付（SessionBean）にビジネスプロセスの再実行を要求するサービスリクエスタの場合に設定するパラメタの詳細を次に示します。

表9‒13　パラメタの詳細（標準の同期受付（SessionBean）／ビジネスプロセス再実行要求）

パラメタ名

データ型

パラメタ（invokeBPXML）

説明

サービス名

java.lang.String

serviceName

要求先のサービス名です。

このパラメタは必ず指定してください。

要求先のサービス名は，開発環境で定義したビジネスプロセスを指定してください。

ビジネスプロセス用要求タイプ

java.lang.String

cscBpRequestType

要求電文の種類を示します。

ビジネスプロセスの再実行を要求する場合，文字列「RECOVER」を指定してください。※

ビジネスプロセス用プロセスID

java.lang.String

cscBpProcessID

ビジネスプロセスインスタンスIDです。

エラー情報から取得した値，または，メッセージログに出力された値を指定してください。

クライアント相関ID

java.lang.String

clientID

サービスリクエスタからの要求電文を一意に識別するための相関識別子です。

このパラメタにはNULLを指定してください。※

リクエストフォーマットID

java.lang.String

cscRequestFormatID

サービスリクエスタからの要求電文フォーマットを一意に識別するためのIDです。

このパラメタにはNULLまたは空文字（""）を指定してください。※

レスポンスフォーマットID

java.lang.String

cscResponseFormatID

HCSCサーバからの応答電文フォーマットを一意に識別するためのIDです。

このパラメタにはNULLまたは空文字（""）を指定してください。※

オペレーション名

java.lang.String

serviceOperationName

要求先のサービス名に対するオペレーション名です。

このパラメタにはNULLまたは空文字（""）を指定してください。※

ユーザ電文

java.lang.String

msg

サービスリクエスタからの要求電文です。

このパラメタにはNULLまたは空文字（""）を指定してください。※

注※

これらのパラメタは，指定する値として固定値（「RECOVER」，NULLまたは空文字（""））が決められています。決められた値以外の値を指定すると，正常に動作しません。

(4)　要求電文の作成

要求電文の作成方法は，標準の同期受付（SessionBean）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

要求電文の作成については，「9.4.5　要求電文を作成する」を参照してください。

(5)　応答電文の取得

応答電文の作成方法は，標準の同期受付（SessionBean）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

応答電文の取得については，「9.4.6　応答電文を取得する」を参照してください。

(6)　エラー情報の取得

エラー情報を取得するためのサービスリクエスタの実装は，標準の同期受付（SessionBean）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

エラー情報の取得については，「9.4.7　エラー情報を取得する」を参照してください。

9.5　標準の非同期受付（MDB（WS-R））に要求を出すサービスリクエスタ

標準の非同期受付（MDB（WS-R））へ要求電文を送信するサービスリクエスタは，転送キューおよび受信キューを通して通信を行います。

サービスリクエスタから転送キューに送信された要求電文は，受信キューを通して非同期受付（MDB（WS-R））に送信されます。

標準の非同期受付（MDB（WS-R））に要求を出すサービスリクエスタとHCSCサーバの関係を次の図に示します。

図9‒19　標準の非同期受付（MDB（WS-R））に要求を出すサービスリクエスタとHCSCサーバの関係

9.5.1　サービスリクエスタ（標準の非同期受付（MDB（WS-R）））の作成手順

標準の非同期受付（MDB（WS-R））にサービス部品の実行を要求し，サービス部品を呼び出すためのサービスリクエスタの作成手順を次に示します。

図9‒20　サービスリクエスタの作成手順（標準の非同期受付（MDB（WS-R）））

各工程の作業を次に示します。

(1)　転送キューの作成

サービスリクエスタから要求電文を送信するために必要な転送キューを作成します。転送キューの作成については，「9.5.2　転送キューを作成する」を参照してください。

(2)　JMSメッセージの生成

非同期受付（MDB（WS-R））にサービス部品の実行を要求するために，QueueSenderのオブジェクトおよびJMSメッセージを生成します。QueueSenderのオブジェクトおよびJMSメッセージの生成については，「9.5.3　JMSメッセージを生成する」を参照してください。

(3)　パラメタの設定

「(2)　JMSメッセージの生成」で生成したJMSメッセージにパラメタを設定します。パラメタの設定については，「9.5.4　パラメタを設定する」を参照してください。

(4)　要求電文の作成

サービス部品の実行を要求する要求電文を作成します。要求電文の作成については，「9.5.5　要求電文を作成する」を参照してください。

(5)　JMSメッセージの送信

JMSメッセージを転送キューに送信します。JMSメッセージの送信については，「9.5.6　JMSメッセージを送信する」を参照してください。

(6)　応答用のキューの設定

同期のサービス部品から応答を受け取るために，応答用のキュー（転送キュー）を設定します。応答用のキューの設定については，「9.5.7　応答用のキューを設定する」を参照してください。

(7)　応答の取り出し

応答用のキュー（転送キュー）から受信キューに送信された応答を取り出します。応答の取り出しについては，「9.5.8　応答を取り出す」を参照してください。

(8)　応答電文の取得

取り出した応答から応答電文を取得します。応答電文の取得については，「9.5.9　応答電文を取得する」を参照してください。

9.5.2　転送キューを作成する

サービスリクエスタから要求電文を送信するために必要な転送キューを作成します。転送キューは，サービスリクエスタからの要求電文を，HCSCサーバが提供する受信キューに送信します。

転送キューの作成には，Reliable Messagingのhrmmkaddrコマンドおよびhrmmkqueコマンドを使用します。

ここでは，hrmmkaddrコマンドおよびhrmmkqueコマンドのオプションの指定値について説明します。ここで説明していないhrmmkaddrコマンドのオプションについては，マニュアル「Reliable Messaging」の「8.3.16　hrmmkaddr（あて先登録）」を参照してください。また，hrmmkqueコマンドのオプションについては，マニュアル「Reliable Messaging」の「8.3.17　hrmmkque（ローカルキューの作成）」を参照してください。

(1)　hrmmkaddrコマンドのオプションの指定値

hrmmkaddrコマンドのオプションの指定値を次に示します。

-u 宛先アドレス

HCSCサーバの宛先アドレス（転送先システムのキュー間転送用WebアプリケーションのURL）を指定します。

http://<ホスト名>:<ポート番号>※1/<コンテキストルート>※2/services/HRMReceiver/
https://<ホスト名>:<ポート番号>※1/<コンテキストルート>※2/services/HRMReceiver/

注※1

HCSCサーバのURLです。

注※2

受信側Reliable Messagingのキュー間転送用Webアプリケーションのコンテキストルートです。デフォルトは「uCosminexusRM」です。

(2)　hrmmkqueコマンドのオプションの指定値

-t キューの種類

transmit（転送キュー）を指定します。

-m キューの永続性

persistent（永続キュー属性）を指定します。

-v 転送先キュー名

次のどちらかを指定します。

CSC<HCSCサーバ名>ACPT_RCVQ

HCSCサーバがロードバランスクラスタ構成の場合に指定します。

CSC<HCSCクラスタ名>ACPT_RCVQ

HCSCサーバがHAクラスタ構成の場合に指定します。

HCSCクラスタ名は，開発環境および運用環境でHCSCサーバ構成配備時に決定されるHCSCサーバのクラスタ名です。

-i キューの転送モード

compatible（互換モード）を指定します。

9.5.3　JMSメッセージを生成する

標準の非同期受付（MDB（WS-R））にサービス部品の実行を要求するためには，QueueSenderのオブジェクトおよびJMSメッセージを生成し，生成したJMSメッセージを転送キューに送信します。JMSメッセージを送信するアプリケーションの開発については，マニュアル「Reliable Messaging」を参照してください。

JMSメッセージを生成する手順を次に示します。

QueueConnectionFactoryとQueueの開始処理（lookup）を定義します。

（例）

Context ic = new InitialContext();
         ：
QueueConnectionFactory qcFactory
      = (QueueConnectionFactory) ic.lookup("java:comp/env/jms/qcf");
         ：
Queue queue = (Queue) ic.lookup("java:comp/env/jms/queue");
         ：

QueueSessionを生成します。

（例）

QueueSession qSession
    = qConnection.createQueueSession(true, Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);

QueueSessionからQueueSenderを作成します。

（例）

qSender = qSession.createSender(queue);

QueueSessionからJMSメッセージを生成します。

（例）要求電文がXMLの場合

TextMessage textMessage = qSession.createTextMessage();

（例）要求電文がバイナリの場合

BytesMessage bytesMessage = qSession.createBytesMessage();

9.5.4　パラメタを設定する

非同期受付（MDB（WS-R））のメソッドを呼び出すため，JMSメッセージにパラメタを設定します。

(1)　プロパティの設定

JMSメッセージのプロパティを設定します。設定するプロパティの詳細については，「(4)　パラメタの詳細」を参照してください。

（例）要求電文がXMLの場合

textMessage = qSession.createTextMessage();
textMessage.setStringProperty("CSCServiceName", serviceName);
     // サービス部品名
textMessage.setStringProperty("CSCCorrelationID", clientID);
     // クライアント相関ID
textMessage.setStringProperty("CSCRequestFormatID", requestFormatID);
     // リクエストフォーマットID
textMessage.setStringProperty("CSCResponseFormatID", responseFormatID);
     // レスポンスフォーマットID
textMessage.setStringProperty("CSCServiceOperationName", operationName);
     // オペレーション名
textMessage.setStringProperty("CSCReplyToQueueName", replyToQueueName);
     // 応答用のキュー名
textMessage.setStringProperty("CSCMessageType", "XML");
     // 電文種別

注意事項

バイナリ電文の要求電文を送信できるのは，サービス部品側で使用している電文形式がバイナリ形式のときだけです。DBキューのサービス部品に送信する要求電文はバイナリ変換します。バイナリ変換する場合は，サービスリクエスタ側とサービス部品側で同じエンコードの方式を使用してください。

(2)　引き継がれるヘッダおよびプロパティ

次のヘッダおよびプロパティは，要求時の内容がサービス部品側のキューまで引き継がれます。したがって，必要に応じて次のヘッダおよびプロパティを設定してください。

JMSReplyTo

JMSCorrelationID※1

JMSType

JMSXGroupID

JMSXGroupSeq

ユーザ固有のプロパティ※2

注※1

指定できる範囲は，255バイトまでです。

注※2

ただし，次のプロパティはサービス部品側のキューまで引き継がれません。

JMSXで始まるJMS定義によるプロパティ名

JMS_で始まるプロバイダ指定のプロパティ名

CSCで始まるプロパティ名

HCSCで始まるプロパティ名

(3)　ペイロードの設定

JMSメッセージのペイロードに要求電文（ユーザ電文）を設定します。ペイロードの詳細については，「(4)　パラメタの詳細」を参照してください。

（例）要求電文がXMLの場合

textMessage.setText( userData );

(4)　パラメタの詳細

パラメタの詳細を次の表に示します。

表9‒14　パラメタの詳細（標準の非同期受付（MDB（WS-R）））

パラメタ名

データ型

パラメタ

プロパティ/ペイロード

説明

TextMessage

BytesMessage

サービス名

String

StringProperty

（"CSCServiceName"）

プロパティ

要求先のサービス名です。

このパラメタは必ず指定してください。

要求先のサービス名は，開発環境で定義したサービスアダプタまたはビジネスプロセスを指定してください。

クライアント相関ID

String

StringProperty

（"CSCCorrelationID"）

プロパティ

サービスリクエスタからの要求電文を一意に識別するための相関識別子です。

255文字以内の英数字，アンダーバー（_），ピリオド（.）およびハイフン（-）で指定してください。

サービスリクエスタからの要求電文と，HCSCサーバで管理している実行履歴やログおよびトレースを対応づけるために使用します。したがって，HCSCサーバに送信した要求電文ごとに異なるIDを指定してください。

なお，このパラメタを指定しないことで，クライアント相関IDを省略できます。

リクエストフォーマットID

String

StringProperty

（"CSCRequestFormatID"）

プロパティ

サービスリクエスタからの要求電文フォーマットを一意に識別するためのIDです。

1,024文字以内の英数字，アンダーバー（_），ピリオド（.）およびハイフン（-）で指定してください。

このパラメタにはNULLを指定してください。なお，このパラメタを指定しないことで，NULLが設定されます。

レスポンスフォーマットID

String

StringProperty

（"CSCResponseFormatID"）

プロパティ

HCSCサーバからの応答電文フォーマットを一意に識別するためのIDです。

1,024文字以内の英数字，アンダーバー（_），ピリオド（.）およびハイフン（-）で指定してください。

このパラメタにはNULLを指定してください。なお，このパラメタを指定しないことで，NULLが設定されます。

オペレーション名

String

StringProperty

（"CSCServiceOperationName"）

プロパティ

要求先のサービス名に対するオペレーション名です。※

オペレーション名は，開発環境で定義したサービス部品のオペレーション名を指定します。255バイト以内のXMLSchemaのNCName定義文字で指定してください。

要求先のサービス部品が同期のサービス部品（WebサービスまたはSessionBean）またはビジネスプロセスの場合，必ず指定してください。

要求先のサービス部品が非同期のサービス部品の場合，オペレーション名を省略できます。このパラメタを指定しないことで，オペレーション名を省略できます。

応答用のキュー名

String

StringProperty

（"CSCReplyToQueueName"）

プロパティ

要求先のサービス部品が同期（WebサービスまたはSessionBean）またはビジネスプロセスの場合に，サービス部品またはビジネスプロセスからの応答を受け取るキュー名です。

要求先のサービス部品が同期か非同期かわからない場合にこの指定をすると，応答を受け取ることができます。

応答用のキューの詳細については，「9.5.7　応答用のキューを設定する」を参照してください。

なお，このパラメタを指定しないことで，応答用のキュー名を省略できます。省略した場合，NULLが設定され，応答を受け取ることができません。

電文種別

String

StringProperty

（"CSCMessageType"）

プロパティ

次に示す要求電文の種別を指定してください。

XML電文（ペイロードがTextMessage）の場合：XML

バイナリ電文（ペイロードがBytesMessage）の場合：Binary

要求電文がある場合，このパラメタは必ず指定してください。

要求電文がない場合，このパラメタを指定しないことで，電文種別を省略することができます。

ユーザ電文

−

TextMessage

×

ペイロード

サービスリクエスタからの要求電文です。※

要求電文がXMLの場合に指定します。要求電文がない場合，指定する必要はありません。要求電文の詳細については，「9.5.5　要求電文を作成する」を参照してください。

ユーザ電文長

long

×

LongProperty

（"CSCMessageLength"）

プロパティ

要求電文の長さです。

要求電文がバイナリの場合に指定します。

ユーザ電文

−

×

BytesMessage

ペイロード

サービスリクエスタからの要求電文です。※

要求電文がバイナリの場合に指定します。要求電文がない場合，指定する必要はありません。要求電文の詳細については，「9.5.5　要求電文を作成する」を参照してください。

（凡例）

−：該当しません。

×：指定できません。

注※

要求先のサービス部品のプロトコルがSOAPの場合，ユーザ電文のルート要素の名称（データ変換を行う場合，データ変換後の電文のルート要素の名称）から呼び出すオペレーションを決定します。そのため，ユーザ電文のルート要素に誤った名称を指定した場合，意図しないオペレーションを呼び出してしまうので注意してください。

9.5.5　要求電文を作成する

サービスリクエスタからHCSCサーバの非同期受付（MDB（WS-R））に，サービス部品を要求する要求電文を作成します。サービスリクエスタから送信する要求電文の内容は，サービス部品側と同じ電文フォーマットで作成してください。要求電文の送信を次の図に示します。

図9‒21　要求電文の送信（標準の非同期受付（MDB（WS-R）））

また，サービスリクエスタから非同期受付（MDB（WS-R））に送信する要求電文は，電文種別にXML電文とバイナリ電文の2種類があります。どちらの電文種別を使用するかは，サービス部品側で使用しているプロトコルによって異なります。

XML電文およびバイナリ電文の要求電文については，「9.2.6　要求電文を作成する」を参照してください。

正常な要求電文の伝わり方については，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「2.4　WS-R（WS-Reliability）を使用したサービスとの接続」を参照してください。

9.5.6　JMSメッセージを送信する

パラメタを設定したJMSメッセージを転送キューに送信します。

JMSメッセージを送信する手順を次に示します。

ローカルトランザクションの開始およびJMSメッセージの登録を行います。

（例）

qSender.send(message);

終了処理を定義します。

（例）

qSession.commit();       // ローカルトランザクションのコミット
qSender.close();         // QueueSenderの解放
qSession.close();        // QueueSessionの解放
qConnection.close();     // QueueConnectionの解放

9.5.7　応答用のキューを設定する

標準の非同期受付（MDB（WS-R））は，非同期の要求電文の標準受付であり，基本的にはサービス部品からの応答がない場合に使用します。しかし，非同期受付（MDB（WS-R））から同期のサービス部品（WebサービスまたはSessionBean）を要求した場合，同期のサービス部品から応答が返るときがあります。このような場合，要求時に応答用のキュー（転送キュー）を指定することで，サービスリクエスタは同期のサービス部品から応答を受け取ることができます。要求時の応答用のキューの指定については，「9.5.4　パラメタを設定する」を参照してください。

標準の非同期受付（MDB（WS-R））は，同期サービス部品からの応答であるXML電文（ペイロードがTextMessage）を転送キューに送信します。転送キューで受け取った応答は，受信キューに送信します。受信キューに送信した応答を取り出すことで，サービス部品からの応答電文を取得できます。応答の取り出しについては，「9.5.8　応答を取り出す」を参照してください。

標準の非同期受付（MDB（WS-R）），転送キュー，および受信キューの関係を次に示します。

図9‒22　標準の非同期受付（MDB（WS-R）），転送キュー，および受信キューの関係

転送キュー（応答用のキュー）

応答用のキューとなる転送キューを，HCSCサーバが稼働しているJ2EEサーバ（Reliable Messaging）内に作成します。

転送キューの転送先（宛先アドレス）には，受信キューを指定します。転送先以外の転送キューの設定は，ユーザの運用に合わせ，必要に応じて行ってください。

転送キューの作成方法については，「9.5.2　転送キューを作成する」，およびマニュアル「Reliable Messaging」の「8.3.20　hrmmkque（転送キューの作成）」を参照してください。

受信キュー（ローカルキュー）

サービスリクエスタが稼働しているJ2EEサーバ（Reliable Messaging）内に，受信キュー（ローカルキュー）を作成します。

受信キューの設定は，ユーザの運用に合わせ，必要に応じて行ってください。

受信キューの作成方法については，マニュアル「Reliable Messaging」の「8.3.17　hrmmkque（ローカルキューの作成）」を参照してください。

9.5.8　応答を取り出す

受信キューから応答を取り出すには，MDBで実装する方法とSessionBeanで実装する方法があります。正常な応答電文の伝わり方については，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「2.4.3　同期のサービス部品を呼び出す場合の応答電文の扱い」を参照してください。

(1)　応答の内容

サービス部品からは次の内容が応答として送信されます。

電文種別（StringPropertyプロパティ（"CSCMessageType"））

応答電文の電文種別はXML電文のため，StringPropertyプロパティには「XML」が設定されています。

サービス部品からの応答電文（ペイロード（TextMessage））

XML電文（TextMessage）の応答電文が設定されています。

同期のサービス部品を実行したがその応答電文がない場合は，ペイロードなしのTextMessageが送信されます。

(2)　引き継がれるヘッダおよびプロパティ

次のヘッダおよびプロパティは，サービスリクエスタからサービス部品を要求したときに設定した内容が，応答用のキューを通し，受信キューまで引き継がれます。

(a)　HCSCサーバ関連のプロパティ

StringProperty（"CSCServiceName"）

サービスリクエスタが指定した，要求先のサービス名です。

StringProperty（"CSCCorrelationID"）

サービスリクエスタが指定した，サービスリクエスタからの要求電文を一意に識別するための相関識別子です。

StringProperty（"CSCResponseFormatID"）

NULLが設定されています。

StringProperty（"CSCServiceOperationName"）

サービスリクエスタが指定した，要求先のサービス名に対するオペレーション名です。

(b)　Reliable Messaging関連のヘッダ，およびプロパティ

JMSReplyTo

JMSCorrelationID

JMSType

JMSXGroupID

JMSXGroupSeq

ユーザ固有のプロパティ名称

9.5.9　応答電文を取得する

取り出した応答から応答電文を取得します。取得する応答電文は，次のどちらかになります。

サービス部品からの応答電文

サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラー情報（フォルト情報）

(1)　サービス部品からの応答電文

取得する応答電文は，サービス部品側と同じ電文フォーマットのXML電文になります。XML電文の応答電文については，「9.2.7　応答電文を取得する」を参照してください。

同期のサービス部品（WebサービスまたはSessionBean）からの応答電文がない場合は，ペイロードなしのTextMessageを受信します。

非同期のサービス部品の場合は，応答がありません。

(2)　サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラー情報（フォルト情報）

取得する電文（エラー情報）は，非同期受付（MDB（WS-R））が応答用のキューに送信したXML電文になります。

SOAP1.2の場合とSOAP1.2以外の場合とに分けて，エラー情報の出力形式およびスキーマを示します。

(a)　SOAP1.2以外の場合

SOAP1.2以外を利用している場合の取得するXML電文（エラー情報）の形式を次に示します。

表9‒15　取得するXML電文（エラー情報）の形式（SOAP1.2以外の場合）

タグ

説明

errorcode

サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラーであることを示すエラーコードです。

errorstring

サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラーであることを示すエラーメッセージです。

processinstanceid

ビジネスプロセスのインスタンスIDの情報です。

cscmsgcode

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのFaultCode情報です。

cscmsgstring

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのFaultString情報です。

cscmsgactor

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのFaultActor情報です。

cscmsgdetail

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのDetail情報です。

SOAP1.2以外を利用している場合の取得するXML電文（エラー情報）のスキーマを次に示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="cscmsgerror">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="errorcode" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="errorstring" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="processinstanceid" type="xsd:string"/>
        <xsd:element ref="errordetail"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

  <xsd:element name="errordetail">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="cscmsgcode" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="cscmsgstring" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="cscmsgactor" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="cscmsgdetail" type="xsd:string"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>

(b)　SOAP1.2の場合

SOAP1.2を利用している場合の取得するXML電文（エラー情報）の形式を次に示します。

表9‒16　取得するXML電文（エラー情報）の形式（SOAP1.2の場合）

タグ

説明

errorcode

サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラーであることを示すエラーコードです。

errorstring

サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラーであることを示すエラーメッセージです。

processinstanceid

ビジネスプロセスのインスタンスIDの情報です。

cscmsgcode

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのCode情報です。

cscmsgvalue

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのCodeが持つValue情報です。

cscmsgreason

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのReason情報です。

cscmsgtext

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのReasonが持つText情報です。

cscmsgrole

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのRole情報です。

cscmsgnode

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのNode情報です。

cscmsgdetail

サービス部品（Webサービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのDetail情報です。

SOAP1.2を利用している場合の取得するXML電文（エラー情報）のスキーマを次に示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="cscmsgerror">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="errorcode" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="errorstring" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="processinstanceid" type="xsd:string"/>
        <xsd:element ref="errordetail"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

  <xsd:element name="errordetail">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="cscmsgcode"/>
        <xsd:element ref="cscmsgreason"/>
        <xsd:element name="cscmsgrole" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="cscmsgnode" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="cscmsgdetail" type="xsd:string"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

  <xsd:element name="cscmsgcode" nillable="true">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="cscmsgvalue" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

  <xsd:element name="cscmsgreason" nillable="true">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
      <xsd:element name="cscmsgtext" type="tns:cscmsgFaultReasonText" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xs:complexType name="cscmsgFaultReasonText">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="locale" type="xs:string" nillable="true" />
      <xs:element name="text" type="xs:string" nillable="true" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xsd:schema>

9.6　標準の非同期受付（MDB（DBキュー））に要求を出すサービスリクエスタ

サービス部品を呼び出すHCSCサーバの標準の非同期受付（MDB（DBキュー））に要求を出すサービスリクエスタは，TP1/Server Base Enterprise Option（TP1/EE）とJMSの2つがあります。

TP1/Server Base Enterprise Option（TP1/EE）のサービスリクエスタ

サービスリクエスタ（TP1/EE）とサービス部品を呼び出すHCSCサーバの標準の非同期受付（MDB（DBキュー））の間は，受信用共用キューを通して通信を行います。標準の非同期受付（MDB（DBキュー））に要求を出すサービスリクエスタ（TP1/EE）とHCSCサーバの関係を次の図に示します。

図9‒23　標準の非同期受付（MDB（DBキュー））に要求を出すサービスリクエスタ（TP1/EE）とHCSCサーバの関係

JMSのサービスリクエスタ

サービスリクエスタ（JMS）とサービス部品を呼び出すHCSCサーバの標準の非同期受付（MDB（DBキュー））の間は，送信用共用キューおよび受信用共用キューを通して通信を行います。標準の非同期受付（MDB（DBキュー））に要求を出すサービスリクエスタ（JMS）とHCSCサーバの関係を次の図に示します。

図9‒24　非同期受付（MDB（DBキュー））に要求を出すサービスリクエスタ（JMS）とHCSCサーバの関係

9.6.1　サービスリクエスタ（標準の非同期受付（MDB（DBキュー）））の作成手順

標準の非同期受付（MDB（DBキュー））にサービス部品の実行を要求し，サービス部品を呼び出すためのサービスリクエスタの作成手順を次に示します。

作成手順は，サービスリクエスタがTP1/EEの場合とJMSの場合で異なります。

(1)　TP1/EEの場合

サービスリクエスタがTP1/EEの場合に，標準の非同期受付（MDB（DBキュー））にサービス部品の実行を要求し，サービス部品を呼び出すためのサービスリクエスタの作成手順を次に示します。

図9‒25　サービスリクエスタ（TP1/EE）の作成手順（標準の非同期受付（MDB（DBキュー）））

(a)　バイナリデータの作成

標準の非同期受付（MDB（DBキュー））に要求電文を送信する場合，バイナリデータを作成する必要があります。バイナリデータの作成については，「9.6.4　バイナリデータを作成する（TP1/EE，JMS）」を参照してください。

(b)　パラメタの設定

「(1)(a)　バイナリデータの作成」で作成したバイナリデータの各タグに対応するパラメタを設定して，バイナリデータを組み立てます。パラメタの設定については，「9.6.5　パラメタを設定する（TP1/EE，JMS）」を参照してください。

(c)　要求電文の作成

サービス部品の実行を要求する要求電文を作成します。要求電文の作成については，「9.6.6　要求電文を作成する（TP1/EE，JMS）」を参照してください。

(d)　受信用共用キューへのバイナリデータの設定

パラメタを設定したバイナリデータをTP1/EEのAPI（DBキュー制御）を使用して，受信用共用キューがあるデータベースに設定します。受信用共用キューへのバイナリデータの設定については，「9.6.7　バイナリデータを受信用共用キューに設定する（TP1/EE）」を参照してください。

(e)　応答用のキューの設定

同期のサービス部品（WebサービスまたはSessionBean）から応答を受け取るために，応答用のキュー（受信用共用キュー）を設定します。応答用のキューの設定については，「9.6.9　応答用のキューを設定する（TP1/EE，JMS）」を参照してください。

(f)　応答の取り出し

TP1/EEのAPI（DBキュー制御）を使用して，応答用のキュー（受信用共用キュー）があるデータベースを参照して，応答のバイナリデータを取り出します。応答の取り出しについては，「9.6.10　応答を取り出す（TP1/EE，JMS）」を参照してください。

(g)　応答電文の取得

取り出した応答から応答電文を取得します。応答電文の取得については，「9.6.11　応答電文を取得する（TP1/EE，JMS）」を参照してください。

(2)　JMSの場合

サービスリクエスタがJMSの場合に，標準の非同期受付（MDB（DBキュー））にサービス部品の実行を要求し，サービス部品を呼び出すためのサービスリクエスタの作成手順を次に示します。

図9‒26　サービスリクエスタ（JMS）の作成手順（標準の非同期受付（MDB（DBキュー）））

(a)　送信用共用キューの作成

サービスリクエスタ（JMS）から要求電文を送信するために必要な送信用共用キューを作成します。送信用共用キューの作成については，「9.6.2　送信用共用キューを作成する（JMS）」を参照してください。

(b)　JMSメッセージの生成

非同期受付（MDB（DBキュー））にサービス部品の実行を要求するために，QueueSenderのオブジェクトおよびJMSメッセージを生成します。QueueSenderのオブジェクトおよびJMSメッセージの生成については，「9.6.3　JMSメッセージを生成する（JMS）」を参照してください。

(c)　バイナリデータの作成

非同期受付（MDB（DBキュー））に要求電文を送信する場合，バイナリデータを作成する必要があります。バイナリデータの作成については，「9.6.4　バイナリデータを作成する（TP1/EE，JMS）」を参照してください。

(d)　パラメタの設定

「(2)(c)　バイナリデータの作成」で作成したバイナリデータの各タグに対応するパラメタを設定して，バイナリデータを組み立てます。パラメタの設定については，「9.6.5　パラメタを設定する（TP1/EE，JMS）」を参照してください。

(e)　要求電文の作成

サービス部品の実行を要求する要求電文を作成します。要求電文の作成については，「9.6.6　要求電文を作成する（TP1/EE，JMS）」を参照してください。

(f)　JMSメッセージの送信

ペイロードにバイナリデータを設定したJMSメッセージを送信用共用キューに送信します。JMSメッセージの送信については，「9.6.8　JMSメッセージを送信する（JMS）」を参照してください。

(g)　応答用のキューの設定

同期のサービス部品（WebサービスまたはSessionBean）から応答を受け取るために，応答用のキュー（送信用共用キュー）を設定します。応答用のキューの設定については，「9.6.9　応答用のキューを設定する（TP1/EE，JMS）」を参照してください。

(h)　応答の取り出し

応答用のキュー（送信用共用キュー）から受信用共用キューに送信された応答を取り出します。応答の取り出しについては，「9.6.10　応答を取り出す（TP1/EE，JMS）」を参照してください。

(i)　応答電文の取得

取り出した応答から応答電文を取得します。応答電文の取得については，「9.6.11　応答電文を取得する（TP1/EE，JMS）」を参照してください。

9.6.2　送信用共用キューを作成する（JMS）

サービスリクエスタから要求電文を送信するために必要な送信用共用キューを作成します。送信用共用キューは，サービスリクエスタからの要求電文を，HCSCサーバが提供する受信用共用キューに送信します。

送信用共用キューの作成には，Reliable Messagingのhrmmkqueコマンドを使用します。ここでは，hrmmkqueコマンドのオプションの指定値について説明します。ここで説明していないオプションについては，マニュアル「Reliable Messaging」の「8.3.17　hrmmkque（ローカルキューの作成）」を参照してください。

(1)　hrmmkqueコマンドのオプションの指定値

-t キューの種類

shr_send（送信用共用キュー）を指定します。

-b 共用キューを使用する場合の登録先キュー名

次のどちらかを指定します。

＜Reliable Messagingシステム名＞_SHR_CSC<HCSCサーバ名>ACPT_DBQ

HCSCサーバがロードバランスクラスタ構成の場合に指定します。

＜Reliable Messagingシステム名＞_SHR_CSC<HCSCクラスタ名>ACPT_DBQ

HCSCサーバがHAクラスタ構成の場合に指定します。

HCSCクラスタ名は，開発環境および運用環境でHCSCサーバ構成配備時に決定されるHCSCサーバのクラスタ名です。

9.6.3　JMSメッセージを生成する（JMS）

標準の非同期受付（MDB（DBキュー））にサービス部品の実行を要求するためには，QueueSenderのオブジェクトおよびJMSメッセージを生成し，送信用共用キューに送信します。JMSメッセージを送信するアプリケーションの開発については，マニュアル「Reliable Messaging」を参照してください。

生成したJMSメッセージのペイロードには，パラメタを設定したバイナリデータを指定します。なお，JMSメッセージはBytesMessageで生成し，パラメタを設定したバイナリデータをBytesMessageのペイロードに指定してください。要求電文がない場合でも，バイナリデータをBytesMessageのペイロードに指定してください。

また，JMSメッセージのプロパティを設定しても，プロパティの値は無視されます。

JMSメッセージを生成する手順については，「9.5.3　JMSメッセージを生成する」を参照してください。

9.6.4　バイナリデータを作成する（TP1/EE，JMS）

標準の非同期受付（MDB（DBキュー））に要求電文を送信する場合，次の表に示す形式のバイナリデータを作成する必要があります。

表9‒17　バイナリデータの形式（要求電文）

項番

項目

長さ（バイト）

データ型※1

説明

必須

1

ヘッダタグ

4

char

サービス部品要求のメッセージ振り分け用の先頭タグです（アイキャッチャ）。

「DBQH」を指定します。

ASCIIコードを使用してください。

○

2

バイトオーダーフラグ

1

byte

ヘッダ内の数値データのバイトオーダー（エンディアン）識別フラグです。

ヘッダ内の数値データをバイナリにエンコードする方式を次のどちらかから指定します。

0b00000001：ビッグエンディアン

0b00000010：リトルエンディアン

○

3

予備

3

byte

予備領域です。

○

4

長さ

4

int

サービス部品要求のメッセージングのヘッダの長さ（項番5から項番28までの長さ）です。

バイト単位で指定してください。

○

5

タグ

8

char

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。

「ServiceN」を指定します。

ASCIIコードを使用してください。

△

6

長さ

4

int

次のエリア（項番7）の長さです。

バイト単位で指定してください。

7

サービス名

任意

String

要求先のサービス名です。

要求先のサービス名は，開発環境で定義したサービスアダプタまたはビジネスプロセスを指定してください。

UTF-8コードを使用してください。

8

タグ

8

byte

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。

「ClientID」を指定します。

ASCIIコードを使用してください。

△

9

長さ

4

int

次のエリア（項番10）の長さです。

バイト単位で指定してください。

10

クライアント相関ID

任意

String

サービスリクエスタからの要求電文を一意に識別するための相関識別子です。

255文字以内の英数字，アンダーバー（_），ピリオド（.）およびハイフン（-）で指定してください。

サービスリクエスタからの要求電文と，HCSCサーバで管理している実行履歴やログおよびトレースを対応づけるために使用します。したがって，HCSCサーバに送信した要求電文ごとに異なるIDを指定してください。

UTF-8コードを使用してください。

省略する場合，このパラメタ，長さ，およびタグの，バイナリデータを組み立てる必要はありません。

11

タグ

8

byte

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。

「ReqFmtID」を指定します。

ASCIIコードを使用してください。

×

12

長さ

4

int

次のエリア（項番13）の長さです。

バイト単位で指定してください。

13

HCSCリクエストフォーマットID

任意

String

要求電文のフォーマット定義を一意に識別するためのIDです。

このパラメタ，長さ，およびタグのバイナリデータは組み立てないでください。

14

タグ

8

byte

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。

「ResFmtID」を指定します。

ASCIIコードを使用してください。

×

15

長さ

4

int

次のエリア（項番16）の長さです。

バイト単位で指定してください。

16

HCSCレスポンスフォーマットID

任意

String

応答電文のフォーマット定義を一意に識別するためのIDです。

このパラメタ，長さ，およびタグのバイナリデータは組み立てないでください。

17

タグ

8

byte

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。

「ReplyToQ」を指定します。

ASCIIコードを使用してください。

△

18

長さ

4

int

次のエリア（項番19）の長さです。

バイト単位で指定してください。

19

応答用のキュー名

任意

String

要求先のサービス部品が同期（WebサービスまたはSessionBean）またはビジネスプロセスの場合に，サービス部品またはビジネスプロセスからの応答を受け取るキュー名です。

要求先のサービス部品が同期か非同期かわからない場合にこの指定をすると，応答を受け取ることができます。

詳細については，「9.6.9　応答用のキューを設定する（TP1/EE，JMS）」を参照してください。

UTF-8コードを使用してください。

省略すると，NULLが設定され，応答を受け取ることができません。省略する場合，このパラメタ，長さ，およびタグの，バイナリデータを組み立てる必要はありません。

20

タグ

8

byte

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。

「OperatiN」を指定します。

ASCIIコードを使用してください。

△

21

長さ

4

int

次のエリア（項番22）の長さです。

バイト単位で指定してください。

22

サービスオペレーション名

任意

String

要求先のサービス名に対するオペレーション名です。※2

オペレーション名は，開発環境で定義したサービス部品のオペレーション名を指定します。255バイト以内のXMLSchemaのNCName定義文字で指定してください。

要求先のサービス部品が同期のサービス部品（WebサービスまたはSessionBean）またはビジネスプロセスの場合，必ず指定してください。

UTF-8コードを使用してください。

要求先のサービス部品が非同期のサービス部品の場合，応答用のキュー名を省略できます。省略する場合，このパラメタ，長さ，およびタグの，バイナリデータを組み立てる必要はありません。

23

タグ

8

byte

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。

「MessageT」を指定します。

ASCIIコードを使用してください。

△

24

長さ

4

int

次のエリア（項番25）の長さです。

バイト単位で指定してください。

25

電文種別

任意

String

ユーザ電文（要求電文）の種別です。

XML電文（ペイロードがTextMessage）の場合は「XML」を，バイナリ電文（ペイロードがBytesMessage）の場合は「Binary」を指定します。

メッセージ（要求電文）がある場合，必ず指定してください。

UTF-8コードを使用してください。

要求電文がない場合，省略することができます。省略する場合，このパラメタ，長さ，およびタグの，バイナリデータを組み立てる必要はありません。

26

タグ

8

byte

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。

「MgLength」を指定します。

ASCIIコードを使用してください。

○

27

長さ

4

int

次のエリア（項番28）の長さです。

「4」を指定してください。

28

メッセージ長

4

int

バイナリ変換したユーザ電文（要求電文）のメッセージの長さを指定します。

ユーザ電文（要求電文）がない場合，0を指定してください。

29

メッセージ

任意

byte[]

ユーザ電文（要求電文）です。※2

DBキューのヘッダ（項番1〜28）の後ろに，バイナリ変換したユーザ電文（要求電文）を指定します。

なお，XML電文をバイナリに変換したメッセージの場合は，UTF-8コードでエンコードしてください。

ユーザ電文（要求電文）がない場合，省略できます。

△

（凡例）

○：必ず指定してください。

△：必ず指定しなければいけない場合があります。説明の内容を確認してください。

×：指定しないでください。

注※1

Javaのデータ型です。

注※2

要求先のサービス部品のプロトコルがSOAPの場合，ユーザ電文のルート要素の名称（データ変換を行う場合，データ変換後の電文のルート要素の名称）から呼び出すオペレーションを決定します。そのため，ユーザ電文のルート要素に誤った名称を指定した場合，意図しないオペレーションを呼び出してしまうので注意してください。

9.6.5　パラメタを設定する（TP1/EE，JMS）

作成したバイナリデータの各タグ（表9-17の項番5，8，11，17，20，23，および26）に対応するパラメタを設定して，バイナリデータを組み立てます。

バイナリデータのタグの形式を次の図に示します。

図9‒27　バイナリデータのタグの形式

バイナリデータ中の各タグの出現順序は任意です。ただし，タグ，長さ，値の順序は，この図に示すように固定されています。

また，DBキューのヘッダ（項番1〜28）の後ろに，バイナリ変換したメッセージ（要求電文）を指定します。要求電文がない場合，項番26のタグにMgLengthを指定し，その長さを0にすることもできます。

9.6.6　要求電文を作成する（TP1/EE，JMS）

サービスリクエスタからHCSCサーバの非同期受付（MDB（DBキュー））に，サービス部品を要求する要求電文を作成します。サービスリクエスタから送信する要求電文の内容は，サービス部品側と同じ電文フォーマットで作成してください。

サービスリクエスタがTP1/EEの場合とJMSの場合の，要求電文の送信を次の図に示します。

図9‒28　要求電文の送信（標準の非同期受付（MDB（DBキュー）））

正常な要求電文の伝わり方については，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「2.5　DBキューを使用したサービスとの接続」を参照してください。

また，サービスリクエスタでは，電文種別がXML電文の要求電文を作成します。作成した要求電文はバイナリ変換します。バイナリ変換する場合は，サービスリクエスタ側とサービス部品側で同じエンコードの方式を使用してください。XML電文の要求電文については，「9.2.6　要求電文を作成する」を参照してください。

なお，プロトコルの種類がDBキューのサービス部品の場合，非同期受付（MDB（DBキュー））から要求電文を送信できません。非同期受付（MDB（DBキュー））から要求電文を送信できるのは，サービス部品側で次のプロトコルを使用しているときになります。

SOAP

RMI-IIOP

WS-R

9.6.7　バイナリデータを受信用共用キューに設定する（TP1/EE）

パラメタを設定したバイナリデータをTP1/EEのAPI（DBキュー制御）を使用して，受信用共用キューがあるデータベースに設定します。

詳細は，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option　プログラム作成の手引」を参照してください。

9.6.8　JMSメッセージを送信する（JMS）

ペイロードにバイナリデータを設定したJMSメッセージを，送信用共用キューに送信します。

JMSメッセージを送信する手順については，「9.5.6　JMSメッセージを送信する」を参照してください。

9.6.9　応答用のキューを設定する（TP1/EE，JMS）

標準の非同期受付（MDB（DBキュー））は，非同期の要求電文の標準受付であり，基本的にはサービス部品からの応答がない場合に使用します。しかし，非同期受付（MDB（DBキュー））から同期のサービス部品（WebサービスまたはSessionBean）を要求した場合，同期のサービス部品から応答が返るときがあります。このような場合，要求時に応答用のキューを指定することで，サービスリクエスタは同期のサービス部品から応答を受け取ることができます。要求時の応答用のキューの指定については，「9.5.6　JMSメッセージを送信する」を参照してください。

(1)　TP1/EEの場合

非同期受付（MDB（DBキュー））は，応答電文を含むバイナリデータがペイロードに設定されたJMSメッセージを応答用のキュー（送信用共用キュー）に送信します。

送信用共用キューは，受け取った応答からバイナリデータを取り出し，受信用共用キューに送信します。受信用共用キューに送信した応答を取り出して，サービス部品からの応答電文を取得できます。応答の取り出しについては，「9.6.10　応答を取り出す（TP1/EE，JMS）」を参照してください。

標準の非同期受付（MDB（DBキュー））と送信用共用キュー，および受信用共用キューの関係を次に示します。

図9‒29　標準の非同期受付（MDB（DBキュー））と送信用共用キュー，および受信用共用キューの関係（TP1/EEの場合）

送信用共用キュー（応答用のキュー）

応答用のキューとなる送信用共用キューを，HCSCサーバが稼働しているJ2EEサーバ（Reliable Messaging）内に作成します。送信用共用キューの登録先キューには，受信用共用キューを指定します。

送信用共用キューの作成方法については，マニュアル「Reliable Messaging」の「2.2.4　送信用共用キュー」を参照してください。

受信用共用キュー

TP1/EEのDBキューを，送信用共用キューがある（Reliable Messagingが使用している）データベースの同一のスキーマ定義内に作成します。詳細は，マニュアル「Reliable Messaging」の「2.2.3　受信用共用キュー」を参照してください。

また，DBキューの作成の詳細については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option　使用の手引」のDBキューに関する内容を参照してください。

(2)　JMSの場合

標準の非同期受付（MDB（DBキュー））は応答として，応答電文を含むバイナリデータがペイロードに設定されたJMSメッセージを応答用のキュー（送信用共用キュー）に送信します。送信用共用キューで受け取った応答は，受信用共用キューに送信します。受信用共用キューに送信した応答を取り出すことで，サービス部品からの応答電文を取得できます。応答の取り出しについては，「9.6.10　応答を取り出す（TP1/EE，JMS）」を参照してください。

標準の非同期受付（MDB（DBキュー））と送信用共用キュー，および受信用共用キューの関係を次に示します。

図9‒30　標準の非同期受付（MDB（DBキュー））と送信用共用キュー，および受信用共用キューの関係（JMSの場合）

送信用共用キュー（応答用のキュー）

応答用のキューとなる送信用共用キューを，HCSCサーバが稼働しているJ2EEサーバ（Reliable Messaging）内に作成します。送信用共用キューの登録先キューには，受信用共用キューを指定します。

送信用共用キューの作成方法については，マニュアル「Reliable Messaging」の「2.2.4　送信用共用キュー」を参照してください。

受信用共用キュー

サービスリクエスタが稼働しているJ2EEサーバ（Reliable Messaging）内に，受信用共用キューを作成します。

受信用共用キューの設定は，ユーザの運用に合わせ，必要に応じて行ってください。

受信用共用キューの作成方法については，マニュアル「Reliable Messaging」の「2.2.3　受信用共用キュー」を参照してください。

9.6.10　応答を取り出す（TP1/EE，JMS）

(1)　TP1/EEの場合

TP1/EEのAPI（DBキュー制御）を使用して，応答用のキュー（受信用共用キュー）があるデータベースを参照して，応答のバイナリデータを取り出します。正常な応答電文の伝わり方については，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「2.5.3　同期のサービス部品を呼び出す場合の応答電文の扱い」を参照してください。

詳細については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option　プログラム作成の手引」を参照してください。

応答のバイナリデータの形式を次の表に示します。

表9‒18　バイナリデータの形式（応答電文）

項番

項目

長さ（バイト）

データ型※

説明

1

ヘッダタグ

4

char

HCSCメッセージ振り分け用の先頭タグです（アイキャッチャ）。

「DBQH」が設定されます。

ASCIIコードでエンコードされているバイナリデータが設定されます。

2

バイトオーダーフラグ

1

byte

要求時に指定したバイトオーダーフラグが設定されます。

3

予備

3

byte

予備領域です。

4

長さ

4

int

HCSCメッセージング用のヘッダの長さ（項番5から項番19までの長さ）が設定されます。

5

タグ

8

char

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。

「ServiceN」が設定されます。

ASCIIコードでエンコードされているバイナリデータが設定されます。

6

長さ

4

int

次のエリア（項番7）の長さです。

バイト単位で設定されます。

7

サービス名

任意

String

要求時に指定したサービスアダプタまたはビジネスプロセスが設定されます。

UTF-8コードでエンコードされているバイナリデータが設定されます。

8

タグ

8

byte

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。

「ClientID」が設定されます。

ASCIIコードでエンコードされているバイナリデータが設定されます。

9

長さ

4

int

次のエリア（項番10）の長さです。

バイト単位で設定されます。

10

クライアント相関ID

任意

String

サービスリクエスタからの要求電文を一意に識別するための相関識別子です。

255文字以内の英数字，アンダーバー（_），ピリオド（.）およびハイフン（-）で設定されます。

UTF-8コードでエンコードされているバイナリデータが設定されます。

11

タグ

8

byte

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。

「ResFmtID」を指定します。

ASCIIコードを使用してください。

12

長さ

4

int

次のエリア（項番13）の長さです。

バイト単位で指定してください。

13

HCSCレスポンスフォーマットID

任意

String

応答電文のフォーマット定義を一意に識別するためのIDです。

このパラメタ，長さ，およびタグは設定されません。

14

タグ

8

byte

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。

「OperatiN」が設定されます。

ASCIIコードでエンコードされているバイナリデータが設定されます。

15

長さ

4

int

次のエリア（項番16）の長さです。

バイト単位で設定されます。

16

サービスオペレーション名

任意

String

要求先のサービス名に対するオペレーション名です。

255バイトのXMLSchemaのNCName定義文字で設定されます。

UTF-8コードでエンコードされているバイナリデータが設定されます。

17

タグ

8

byte

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。

「MessageT」が設定されます。

ASCIIコードでエンコードされているバイナリデータが設定されます。

18

長さ

4

int

次のエリア（項番19）の長さです。

バイト単位で設定されます。

19

応答電文種別

任意

String

メッセージ（応答電文）の種別です。

電文種別がXML電文の場合，「XML」が設定されます。メッセージ（応答電文）がない場合，このパラメタは省略されます。

UTF-8コードでエンコードされているバイナリデータが設定されます。

20

タグ

8

byte

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。

「MgLength」が設定されます。

ASCIIコードでエンコードされているバイナリデータが設定されます。

21

長さ

4

int

次のエリア（項番22）の長さです。

「4」が設定されます。

22

メッセージ長

4

int

メッセージ（応答電文）の長さが設定されます。

メッセージ（応答電文）がない場合，0バイトが設定されます。

23

メッセージ

任意

byte[]

次のどちらかの情報が設定されます。

サービス部品からの応答電文

サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラー情報（フォルト情報）

UTF-8コードでエンコードされているバイナリデータが設定されます。

注※

Javaのデータ型です。

(2)　JMSの場合

受信用共用キューから応答（JMSメッセージ）を取り出すには，MDBで実装する方法とSessionBeanで実装する方法があります。MDBおよびSessionBeanの実装については，マニュアル「Reliable Messaging」を参照してください。

なお，取り出した応答（JMSメッセージ）のペイロードに設定されたバイナリデータの形式については，表9-18を参照してください。

9.6.11　応答電文を取得する（TP1/EE，JMS）

取り出した応答から応答電文を取得します。取得する応答電文は，次のどちらかになります。

サービス部品からの応答電文

サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラー情報（フォルト情報）

(1)　サービス部品からの応答電文

取得する応答電文は，サービス部品側と同じ電文フォーマットのXML電文になります。XML電文の応答電文については，「9.2.7　応答電文を取得する」を参照してください。

(2)　サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラー情報（フォルト情報）

取得する電文（エラー情報）は，非同期受付（MDB（DBキュー））が応答用のキューに送信したXML電文になります。取得するXML電文（エラー情報）の形式については，「9.5.9　応答電文を取得する」を参照してください。

9.7　SOAP受付に要求を出すサービスリクエスタ

SOAP受付へ要求電文を送信するサービスリクエスタは，SOAPを利用して通信します。サービスリクエスタからSOAP受付へサービス部品実行の要求電文が送信され，HCSCサーバがサービス部品の実行を行います。

SOAP受付のインターフェース情報は，開発環境でユーザ定義受付を定義した際に指定したWSDLになります。WSDLからスタブを生成し，そのスタブを利用して，SOAP受付に要求を出します。

ポイント

SOAP受付に要求を出すサービスリクエスタを作成する場合，標準受付とは異なり，要求電文を作成する必要はありません。サービスリクエスタのスタブの中でWSDLに合わせた形式の要求電文（SOAPメッセージ）が自動的に生成され，サービス部品の実行要求が出されます。

SOAP受付に要求を出すサービスリクエスタとHCSCサーバの関係を次の図に示します。

図9‒31　SOAP受付に要求を出すサービスリクエスタとHCSCサーバの関係

なお，JAX-WSエンジンを使用して通信するサービスリクエスタの場合，スタブではなくサービスクラスを生成します。JAX-WSエンジンの場合のサービスリクエスタの作成については，「9.7.7　サービスリクエスタ（SOAP受付）の作成手順（JAX-WSエンジン）」を参照してください。

9.7.1　サービスリクエスタ（SOAP受付）の作成手順（SOAP通信基盤）

SOAP受付にサービス部品の実行を要求し，サービス部品を呼び出すためのサービスリクエスタの作成手順を次に示します。

図9‒32　サービスリクエスタ（SOAP受付）の作成手順（SOAP通信基盤）

各工程の作業を次に示します。

(1)　WSDLの編集

ユーザ定義受付の定義内容を確認して，スタブの生成に必要なWSDLの内容を編集します。WSDLの編集については，「9.7.2　WSDLを編集する」を参照してください。

(2)　スタブの生成

「(1)　WSDLの編集」で編集したWSDLからスタブを生成します。スタブの生成については，「9.7.3　スタブを生成する」を参照してください。

(3)　オブジェクトの生成

SOAP受付のメソッドを呼び出すために，「(2)　スタブの生成」で生成したスタブからオブジェクトを生成します。オブジェクトの生成については，「9.7.4　オブジェクトを生成する」を参照してください。

(4)　応答電文の取得

SOAP受付から，サービス部品の実行要求に対する応答電文を取得します。応答電文の取得については，「9.7.5　応答電文を取得する」を参照してください。

(5)　エラー情報の取得

要求先のサービス部品，HCSCサーバ，およびSOAPエンジンでエラーが発生した場合，エラー情報を取得し，その情報に従って対処します。エラー情報の取得については，「9.7.6　エラー情報を取得する」を参照してください。

9.7.2　WSDLを編集する

SOAP受付に実行要求を出すサービスリクエスタを作成するには，開発環境でユーザ定義受付を定義した際に指定したWSDLを利用します。WSDLの作成については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「2.8　WSDLの作成」を参照してください。

開発環境でユーザ定義受付を定義した際に指定したWSDLは，サービスロケーションの値（wsdl:port要素内のsoap-address要素のlocation属性に設定している値）に，仮の値を設定しています。そのため，WSDLのサービスロケーションの値を，使用するユーザ定義受付のURL情報に編集する必要があります。

HCSCサーバをセットアップする際に，HCSCサーバセットアップ定義ファイルにSOAP受付を使用するように指定（request-userdef-soap=ONを指定）している場合は，開発環境のユーザ定義受付情報表示画面の［Webサービス］にURLが表示されます。表示されるURLがユーザ定義受付のURL情報です。このURLをWSDLのサービスロケーションの値に設定します。

HCSCサーバをセットアップしていない場合，またはHCSCサーバをセットアップしたがHCSCサーバセットアップ定義ファイルでSOAP受付を使用しないように指定している場合は，次の規則に従ってサービスロケーションの値を設定してください。

http://<ホスト名>:<ポート番号>※1/<コンテキストルート>※2/services/CSCMsgUserDefinedReception

注※1

HCSCサーバのURL（ホスト名およびポート番号）です。

注※2

コンテキストルート名は，開発環境でユーザ定義受付を定義したときに割り当てられた受付IDと同じ値がデフォルトで設定されます。ユーザ定義受付定義画面の［コンテキストルート］に表示されます。

ユーザ定義受付情報表示画面の表示方法は，「8.4.2　HCSCコンポーネントの情報を表示する」を参照してください。

9.7.3　スタブを生成する

編集したWSDLからスタブを生成します。スタブは，サービスプラットフォームが開発支援コマンドとして提供するWSDL2Javaコマンドで生成できます。

コマンドの入力例を次に示します。

WSDL2Java xxxxx.wsdl

このコマンドを実行すると，指定したWSDLに記述されている内容に基づいてディレクトリおよびファイルが作成されます。

WSDL2Javaコマンドのオプションなどの詳細については，マニュアル「アプリケーションサーバ SOAPアプリケーション開発の手引」の「9.2　WSDL2Javaコマンド（ソースコードの生成）」を参照してください。生成されるスタブの内容については，マニュアル「アプリケーションサーバ SOAPアプリケーション開発の手引」の「3.7.1　スタブの使用」を参照してください。

9.7.4　オブジェクトを生成する

SOAP受付のメソッドを呼び出すために，生成したスタブを使用して，オブジェクトを生成します。

SOAP受付のメソッドを呼び出すためのオブジェクトを生成する手順を次に示します。

インターフェースクラスであるLocatorクラスのオブジェクトを生成します。

Locatorクラスを使って，ユーザ定義受付のインターフェースクラスのオブジェクトを生成します。

なお，生成・取得したサービスリクエスタのインターフェースクラスのインスタンスは，複数のスレッドで共有できません。

生成したオブジェクトのメソッドを呼び出すことで，ユーザ定義受付にサービス部品の実行が要求されます。スタブのオブジェクト内で，WSDLで定義された形式の要求電文（SOAPメッセージ）を自動生成します。

9.7.5　応答電文を取得する

SOAP受付から，サービス部品の実行要求に対する応答電文を取得します。スタブのオブジェクトは，SOAP受付からの応答電文としてWSDLで定義された形式の応答電文（SOAPメッセージ）を受け取り，サービスリクエスタに応答を返します。応答電文の取得を次の図に示します。

図9‒33　応答電文の取得（SOAP受付）

サービス部品からの応答電文がない場合は，NULLを受信します。応答電文がある場合とない場合に分けて次に説明します。

(1)　応答電文がある場合

サービスリクエスタは，生成したオブジェクトのメソッドを呼び出した戻り値としてビジネスプロセスから応答電文を取得します。

(2)　応答電文がない場合

サービスリクエスタは，生成したオブジェクトのメソッドを呼び出した戻り値としてNULLを取得します。

9.7.6　エラー情報を取得する

要求先のサービス部品，HCSCサーバ，およびSOAPエンジンでエラーが発生した場合，エラー情報を取得し，その情報に従って対処します。

エラーの伝わり方については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「7.7.1　Webサービス（SOAP通信）実行時の障害対策」を参照してください。

(1)　サービスリクエスタ側の実装例

エラー情報の取得方法は，SOAP通信基盤の種類によって異なります。

(a)　サービスプラットフォームが提供しているSOAP通信基盤を使用している場合

サービス部品からのSOAP Faultの取得方法

WSDLに定義されているエラー情報用の例外オブジェクトをキャッチしてSOAP Faultのエラー情報を取得します。SOAP Faultの形式は，WSDLに定義されているFault形式（サービス部品側のFault形式）です。

サービス部品からのSOAP Faultを取得するには，サービスリクエスタ側で次のように実装する必要があります。

{
　　try {
　　　　：
　　　// Webサービス呼び出し
　　　　：
　　} catch (xxxxxxxxxxException e) {
　　　　：
　　} catch (C4Fault e) {
　　　　：
　　}
}

HCSCサーバ内で発生した例外の取得方法

サービスプラットフォームのSOAP通信基盤で提供するC4Faultオブジェクトをキャッチしてエラー情報を取得します。

サービスリクエスタ側の処理の流れを次に示します。

C4FaultまたはRuntimeExceptionでキャッチします。

C4FaultからgetFaultDetails()メソッドを使用してElement[]を取り出し，各配列に対してgetChildNodes()メソッドでNodeListを取得します。

NodeListからNodeを取り出し，個々のNodeに対してgetTextContent()メソッドでエラー情報を取り出します。

HCSCサーバ内で発生した例外を取得する場合の，サービスリクエスタ側の実装の例を次に示します。

{
　　try {
　　　　：
　　} catch (xxxxxxxxxxException e) {
　　　　：
　　} catch (C4Fault e) {
　　　// C4FaultからFault情報を取得
　　　System.out.println("C4Fault Message          = " + e.getMessage());
　　　System.out.println("C4Fault FaultCode        = " + e.getFaultCode());
　　　System.out.println("C4Fault FaultActor       = " + e.getFaultActor());
　　　System.out.println("C4Fault FaultString      = " + e.getFaultString());
　　　// C4FaultからDetailを取得
　　　Element ele[] = e.getFaultDetails();
　　　printElement(ele);
　　}
}

/**
 * Print Element
 */
　private static void printElement(Element[] ele) {
　　int eleNumber = ele.length;
　　System.out.println("Element count = " + eleNumber);
　　for (int i=0; i<eleNumber; i++) {
　　　// Element配列からNodeListを取得
　　　if (ele[i] != null) {
　　　　printNodeList(ele[i].getChildNodes());
　　　} else {
　　　　System.out.println("Element[" + i + "] = null");
　　　}
　　}
　}

/**
 * Print NodeList
 */
　private static void printNodeList(NodeList nodelist) {
　　int nodelistcount = nodelist.getLength();
　　for (int j=0; j<nodelistcount; j++) {
　　　Node node1 = nodelist.item(j);
　　　NodeList nodelist1 = node1.getChildNodes();
　　　int nodelist1len = nodelist1.getLength();

　　　if (nodelist1len == 0) {
　　　　System.out.println("empty ChildNode");
　　　} else if(nodelist1len == 1) {
　　　　Node node2 = node1.getFirstChild();
　　　　if(node2 != null) {
　　　　　System.out.println("ChildNode[" + j + "] getTextContent = "
　　　　　　　　　　　　　　　+ node2.getTextContent());
　　　　} else {
　　　　　System.out.println("ChildNode[" + j + "] = null");
　　　　}
　　　} else {
　　　　printNodeList(nodelist1);
　　　}
　　}
　}

getFaultDetails()メソッドを使用して取得したElement[]の構造を次に示します。

表9‒19　getFaultDetails()メソッドを使用して取得したElement[]の構造

名称

説明

errorMessage

HCSCサーバ内で発生した例外に設定されているエラーメッセージです。

errorCode

HCSCサーバ内で発生した例外に対応するエラーコードです。

processInstanceID

ビジネスプロセスのインスタンスIDの情報です。

HCSCサーバ内で発生した例外の場合は設定されていないため，null（nil属性）になります。

(b)　サービスプラットフォームが提供しているSOAP通信基盤を使用していない場合

サービス部品からのSOAP Faultの取得方法

WSDLに定義されているエラー情報用の例外オブジェクトをキャッチしてSOAP Faultのエラー情報を取得します。SOAP Faultの形式は，WSDLに定義されているFault形式（サービス部品側のFault形式）です。

HCSCサーバ内で発生した例外の取得方法

取得する方法は，サービスリクエスタ側で実装しているSOAPエンジンに依存します。

9.7.7　サービスリクエスタ（SOAP受付）の作成手順（JAX-WSエンジン）

SOAP受付に要求を出すサービスリクエスタとして，JAX-WSエンジンを使用して通信するサービスリクエスタを作成できます。JAX-WSエンジンを使用して通信するサービスリクエスタは，SOAP（document-literal型）を利用して，SOAP受付に要求電文を送信します。

JAX-WSエンジンの場合のサービスリクエスタとHCSCサーバの関係を次の図に示します。

図9‒34　JAX-WSエンジンを使用して通信するサービスリクエスタとHCSCサーバの関係（SOAP受付）

JAX-WSエンジンを使用して通信するサービスリクエスタの作成手順を次に示します。

図9‒35　JAX-WSエンジンを使用して通信するサービスリクエスタの作成手順（SOAP受付）

各工程の作業を次に示します。

(1)　WSDLの編集

WSDLの編集方法は，SOAP通信基盤でサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

WSDLの編集方法については，「9.7.2　WSDLを編集する」を参照してください。

(2)　サービスクラスの生成

編集したWSDLからサービスクラスを生成します。サービスクラスは，サービスプラットフォームが開発支援コマンドとして提供するcjwsimportコマンドで生成します。

コマンドの入力例を次に示します。

cjwsimport -s <ソースファイルの出力先ディレクトリ> -d <コンパイル済みクラスファイルの出力先ディレクトリ> <WSDLファイル>

cjwsimportコマンドのオプションなどの詳細については，マニュアル「アプリケーションサーバ Webサービス開発ガイド」の「14.1.1　cjwsimportコマンド」を参照してください。

なお，「(1)　WSDLの編集」で編集したWSDLファイルが，cjwsimportコマンドを実行するカレントディレクトリと異なる場所に格納されている場合は，ディレクトリも指定してください。

このコマンドを実行すると，WSDLに記述されている内容に基づいて，指定したソースファイルの出力先ディレクトリに，ディレクトリおよびファイルが生成されます。

注意事項

JAX-WSエンジンを使用して通信するサービスリクエスタの場合，プログラム実行時にWSDLを読み込みます。サービスクラスのデフォルトコンストラクタを使用する場合は，cjwsimportコマンドで指定したWSDLのパス（「(1)　WSDLの編集」で取得したWSDLファイルをサービスクラス生成のために格納したディレクトリ）のWSDLを読み込みます。そのため，cjwsimportコマンドを実行したあと，サービスクラスを基点としたWSDLファイルの構成位置は，相対関係を壊すような構成にならないよう，WSDLファイルを移動しないでください。サービスリクエスタ実行時に参照するWSDLの構成位置を，cjwsimportコマンドで指定したWSDLのパスから変更する場合は，URLを指定できるコンストラクタを使用してください。

(3)　オブジェクトの生成

SOAP受付のメソッドを呼び出すために，生成したサービスクラスを使用して，プロキシクラスのオブジェクトを生成します。

生成したサービスクラスを基に，SOAP受付を呼ぶためのプロキシクラスのオブジェクトを生成する手順を示します。

サービスクラスを生成します。

wsdl:portTypeに対応するプロキシクラスを生成します。

生成したプロキシクラスのオブジェクトを使用して，サービスのメソッドを呼び出します。

生成したオブジェクトのメソッドを呼び出すことで，SOAP受付にサービス部品の実行が要求されます。サービスクラスのオブジェクト内で，WSDLで定義された形式の要求電文（SOAPメッセージ）を自動生成します。

(4)　応答電文の取得

応答電文の取得方法は，SOAP通信基盤でサービスリクエスタを作成する場合と同じです。

応答電文の取得については，「9.7.5　応答電文を取得する」を参照してください。

(5)　エラー情報の取得

要求先のサービス部品，HCSCサーバ，およびSOAPエンジンでエラーが発生した場合，エラー情報を取得し，その情報に従って対処します。

サービス部品からのSOAP Faultの取得方法

JAX-WSエンジンを使用して通信するサービスリクエスタの場合，情報がラップされた例外がキャッチされます。そのため，ユーザ定義例外を取得するには，getFaultInfo()メソッドを使用してフォルト情報の格納クラスを取得する必要があります。

HCSCサーバ内で発生した例外の取得方法

javax.xml.ws.soap.SOAPFaultExceptionオブジェクトをキャッチしてエラー情報を取得します。

サービスリクエスタ側の処理の流れを次に示します。

SOAPFaultExceptionでキャッチします。

SOAPFaultExceptionからgetFault()メソッドを使用してSOAP Faultを取り出します。

SOAP FaultからSOAPフォルトの情報を取り出します。

HCSCサーバ内で発生した例外を取得する場合の，サービスリクエスタ側の実装の例を次に示します。

/**
 * Sample Program
 */
{
    try {
         ：
    } catch (xxxxxxxxxxException_Exception e) {
       // WSDLに定義しているSOAPフォルトが返ってきた場合
      xxxxxxxxxxException faultInfo = e.getFaultInfo();
         ：
    } catch (SOAPFaultException e) {
       // HCSCサーバ内で何らかのエラーが発生した場合
      SOAPFault soapFault = e.getFault();
      if(soapFault != null) {
         // SOAPフォルトの情報を出力
         System.err.println("faultCode=" + soapFault.getFaultCode());
         System.err.println("faultActor=" + soapFault.getFaultActor());
         System.err.println("faultString=" + soapFault.getFaultString());
         Detail detail = soapFault.getDetail();
         if(detail != null) {
           for(Iterator ite = detail.getDetailEntries(); ite.hasNext(); ) {
             printDetail((Element)ite.next());
          }
        }
      }
    }
}

なお，getDetail()メソッドを使用して取得したElement[]の構造は，次の表のようになります。

表9‒20　getDetail()メソッドを使用して取得したElement[]の構造

名称

内容

errorMessage

例外に設定されているエラーメッセージです。

errorCode

例外に設定されているエラーメッセージに対応するエラーコードです。

processInstanceID

ビジネスプロセスのプロセスインスタンスIDです。メッセージング基盤内で検出したエラーの場合は設定されていないためnull（nil属性）となります。ビジネスプロセスで発生したエラーの場合に該当します。

10　ビジネスプロセスのデバッグ

この章では，ビジネスプロセスのデバッグの流れ，および操作手順について説明します。

10.1　ビジネスプロセスのデバッグの手順

ここでは，ビジネスプロセスのデバッグを実行する手順について説明します。

10.1.1　デバッグの流れ

ビジネスプロセスのデバッグの流れを次の図に示します。

図10‒1　ビジネスプロセスのデバッグの流れ

ビジネスプロセスのデバッグに関する作業について次に説明します。

(1)　ビジネスプロセスのデバッグの準備

ビジネスプロセスのデバッグの準備では，次の項目を実施します。

ブレークポイントの設定

任意のアクティビティでプロセスインスタンスの処理を中断したい場合，中断するアクティビティにブレークポイントを設定します。

ブレークポイントの設定については，「10.2.1　ブレークポイントの設定」を参照してください。

サービスのエミュレーションの設定

作成済みの電文を実際にサービスを呼び出したときの応答電文の代わりに利用したい場合，サービスのエミュレーションを設定します。

サービスのエミュレーションの設定については，「10.2.2　サービスのエミュレーションの設定」を参照してください。

(2)　ビジネスプロセスのデバッグの開始

ビジネスプロセスのデバッグを開始します。

ビジネスプロセスのデバッグの開始方法については，「10.3　ビジネスプロセスのデバッグの開始」を参照してください。

(3)　リクエストの送信

サービスリクエスタやサービスリクエスタのエミュレーションを使って，受付アクティビティにリクエストを送信します。リクエストの送信後，ブレークポイントが設定されているアクティビティまでプロセスインスタンスの処理が進むと，プロセスインスタンスの処理が自動で中断されます。

リクエストの送信については，「10.4　リクエストの送信」を参照してください。

(4)　ビジネスプロセスのデバッグ

ビジネスプロセスのデバッグでは，次の項目を実施できます。

ステップ実行および再開

プロセスインスタンスの処理をアクティビティ単位で中断しながら，逐次処理を進めることができます。プロセスインスタンスの処理が中断しているときに実施できます。

ステップ実行および再開の方法については，「10.5.1　ステップ実行および再開」を参照してください。

変数・相関セットの確認

ビジネスプロセスで使用している変数，および相関セットを確認します。プロセスインスタンスの処理が中断しているときに実施できます。

変数・相関セットの確認方法については，「10.5.2　変数・相関セットの確認」を参照してください。

変数の更新

ビジネスプロセスで使用している変数の値を変更し，ビジネスプロセスに反映します。プロセスインスタンスの処理が中断しているときに実施できます。

変数の更新方法については，「10.5.3　変数の更新」を参照してください。

XPathの評価

分岐アクティビティや代入アクティビティに指定した条件式の妥当性を評価したり，変数の値の一部を参照したりできます。プロセスインスタンスの処理が中断しているときに実施できます。

XPathの評価方法については，「10.5.4　XPathの評価」を参照してください。

サービスのエミュレーション（自動／手動）

設定した応答電文をサービスの応答電文の代わりに利用します。

サービスの自動エミュレーションの実行方法については，「10.5.5　サービスの自動エミュレーション」を参照してください。サービスの手動エミュレーションの実行方法については，「10.5.6　サービスの手動エミュレーション」を参照してください。

(5)　ビジネスプロセスのデバッグの終了

ビジネスプロセスを定義し直す場合や，ビジネスプロセスの動作確認が終わった場合，ビジネスプロセスのデバッグを終了します。

ビジネスプロセスのデバッグの終了方法については，「10.6　ビジネスプロセスのデバッグの終了」を参照してください。

10.2　ビジネスプロセスのデバッグの準備

ビジネスプロセスのデバッグの準備では，ブレークポイントおよびサービスのエミュレーションを設定します。

なお，ブレークポイントおよびサービスのエミュレーションは，ビジネスプロセスのデバッグの開始後に設定することもできます。ビジネスプロセスのデバッグの開始後に設定する場合は，プロセスインスタンスの処理が中断しているときに実施してください。プロセスインスタンスの処理状態は，デバッグビューで確認できます。デバッグビューの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォームリファレンス」の「1.1.3　ビジネスプロセスのデバッグ画面の構成」を参照してください。

10.2.1　ブレークポイントの設定

任意のアクティビティでプロセスインスタンスの処理を中断したい場合，中断するアクティビティにブレークポイントを追加します。追加したブレークポイントは，必要に応じて条件設定を変更したり，エクスポートおよびインポートしたりします。

ブレークポイントを設定できるアクティビティの種類については，「10.5.1(1)　プロセスインスタンスの処理を中断できるアクティビティ」を参照してください。

(1)　ブレークポイントを追加する

ブレークポイントには，通常のブレークポイントと条件付きブレークポイントの2つがあります。通常のブレークポイントを追加した場合，アクティビティに処理が進んだときにプロセスインスタンスの処理が必ず中断されます。条件付きブレークポイントを追加した場合，アクティビティに処理が進んだときに，入力した条件式を満たしている（評価結果が真になる）と，プロセスインスタンスの処理が中断されます。

アクティビティに通常のブレークポイント，および条件付きブレークポイントを追加する手順を次に示します。

(a)　通常のブレークポイントの追加

ビジネスプロセス定義画面でブレークポイントを追加するアクティビティを右クリックし，［ブレークポイントの追加］を選択します。

アクティビティにブレークポイントが追加され，アクティビティの横にブレークポイントを表すチェックが付きます。ビジネスプロセス定義画面の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.3　ビジネスプロセス定義画面」を参照してください。

(b)　条件付きブレークポイントの追加

ビジネスプロセス定義画面でブレークポイントを追加するアクティビティを右クリックし，［条件付きブレークポイントの追加］を選択します。

［条件設定］ダイアログが表示されます。

条件式をXPathで入力します。※

［OK］ボタンをクリックします。

アクティビティにブレークポイントが追加され，アクティビティの横にブレークポイントを表すチェックが付きます。

ブレークポイントを追加したアクティビティに処理が進んだときに，入力したXPathの条件式を満たしている（評価結果が真になる）と，プロセスインスタンスの処理が中断されます。

注※

条件式を入力しなかった場合は，通常のブレークポイントとして扱われます。

(2)　ブレークポイントの条件設定を変更する

追加した通常のブレークポイントおよび条件付きブレークポイントは，必要に応じて中断の条件を変更できます。

ブレークポイントの条件設定を変更する手順を次に示します。

ビジネスプロセス定義画面でブレークポイントを追加したアクティビティを右クリックし，［条件の変更］を選択します。

［条件設定］ダイアログが表示されます。

条件式をXPathで入力します。※

［OK］ボタンをクリックします。

ブレークポイントの条件設定が変更されます。

ブレークポイントの条件設定を変更したアクティビティに処理が進んだときに，入力したXPathの条件式を満たしている（評価結果が真になる）と，プロセスインスタンスの処理が中断されます。

注※

条件式を入力しなかった場合は，通常のブレークポイントとして扱われます。

(3)　ブレークポイントを削除する

ビジネスプロセス定義画面でブレークポイントを削除するアクティビティを右クリックし，［ブレークポイントの削除］を選択すると，対象のアクティビティのブレークポイントが削除されます。

(4)　ブレークポイントを無効にする

Eclipseの標準機能を使用して，ブレークポイントビューから，アクティビティに追加したブレークポイントを一時的に無効にできます。

ブレークポイントビューの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.1.3　ビジネスプロセスのデバッグ画面の構成」を参照してください。

(5)　ブレークポイントをエクスポート／インポートする

Eclipseの標準機能を使用して，アクティビティに追加したブレークポイントをエクスポートできます。また，エクスポートしたブレークポイントをインポートすることもできます。

エクスポート方法およびインポート方法の詳細については，Eclipseのドキュメントを参照してください。

注意事項

ブレークポイントをインポートする前に，すべてのアクティビティに設定されているブレークポイントを必ず削除してください。アクティビティにブレークポイントの設定が残っている場合，正常にインポートできないおそれがあります。

10.2.2　サービスのエミュレーションの設定

作成済みの応答電文を実際のサービスを呼び出す代わりに利用したい場合，サービスのエミュレーションを設定します。

サービスのエミュレーションを利用することで，ビジネスプロセスから呼び出すサービスがなくても，プロセスインスタンスの処理を進めることができます。

サービスのエミュレーションには，自動エミュレーションと手動エミュレーションの2つの機能があります。

サービスの自動エミュレーションとは，サービス呼出アクティビティからサービスを呼び出す前に，エミュレーションするサービスのオペレーションや，オペレーションの応答電文を設定しておくことで，プロセスインスタンスの処理がサービス呼出アクティビティに進んだときに，自動的にサービスのエミュレーションが実行される機能です。

サービスの手動エミュレーションとは，プロセスインスタンスの処理がサービス呼出アクティビティで中断しているときに，エミュレーションするサービスの応答電文を設定し，手動でサービスのエミュレーションを実行する機能です。

(1)　サービスの自動エミュレーションの設定

サービスの自動エミュレーションでは，エミュレーションするサービスのオペレーション，応答種別，応答電文などを設定します。

サービスの自動エミュレーションの設定手順については，「10.5.5　サービスの自動エミュレーション」を参照してください。

(2)　サービスの手動エミュレーションの設定

サービスの手動エミュレーションでは，プロセスインスタンスの処理がサービス呼出アクティビティで中断しているときに，応答種別および応答電文を設定します。

サービスの手動エミュレーションの設定手順については，「10.5.6　サービスの手動エミュレーション」を参照してください。

10.3　ビジネスプロセスのデバッグの開始

ビジネスプロセスのデバッグを開始する手順について説明します。

テスト環境を起動します。

テスト環境を起動する方法については，「2.4.3(1)　テスト環境の起動と停止」を参照してください。

標準受付を開始します。

ビジネスプロセスに標準受付を使用していない場合，この手順は不要です。

標準受付を開始する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「5.3.9　標準受付を開始する」を参照してください。

次のどれかの方法で，［デバッグ構成］ダイアログを表示します。

Eclipseのツールバーから［デバッグ（[図データ]）］−［デバッグの構成］を選択します。

ツリービューのサービス定義一覧からデバッグするビジネスプロセスを右クリックし，［デバッグの構成］を選択します。

パッケージ・エクスプローラーから対象のプロジェクトを右クリックし，［デバッグ］−［デバッグの構成］を選択します。

Eclipseのメニューから［実行］−［デバッグの構成］を選択します。

［デバッグ構成］ダイアログのメニューから［HCSC-BP］を右クリックし，［新規］を選択します。

［名前］にデバッグの名称を入力します。

［ビジネスプロセス設定］タブの［デバッグ対象］のドロップダウンリストから，デバッグするビジネスプロセスを選択します。

［デバッグ設定］タブを選択し，必要な情報を指定します。

［デバッグ設定］タブの表示・指定する内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.5.1　デバッグ構成ダイアログ」を参照してください。

［デバッグ］ボタンをクリックします。

デバッグの開始処理の経過がコンソールビューに表示されます。ビジネスプロセス，ユーザ定義受付，およびサービスアダプタが編集中の場合は，編集中の定義を保管するかを確認するダイアログが表示されます。

ビジネスプロセスエディタが表示されます。ビジネスプロセスエディタの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.1.3　ビジネスプロセスのデバッグ画面の構成」を参照してください。

Eclipse起動後，最初にビジネスプロセスのデバッグを開始するときは，［アカウント認証］ダイアログが表示されます。ユーザIDとパスワードを入力して［OK］ボタンをクリックすると，ビジネスプロセスのデバッグの開始処理が開始されます。

［OK］ボタンをクリックします。

ビジネスプロセスのデバッグが開始されます。

一度ビジネスプロセスのデバッグを開始すると，Eclipseの［デバッグ］メニューにデバッグ構成のショートカットが作成されます。以降は，このショートカットを選択することで，手順3〜手順8の操作を省略してデバッグを開始できます。

注意事項

開発環境，運用環境，および実行環境は，同一のマシンに構築してください。複数マシンの構成にした場合，動作は保証できません。

HCSCサーバはセットアップ済みの状態である必要があります。なお，セットアップは，単一のHCSCサーバ構成で実施してください。HCSC簡易セットアップを利用する場合も，単一のHCSCサーバ構成でセットアップしてください。

HCSCサーバおよびデータベースを起動しておいてください。

ビジネスプロセスのデバッグを開始する場合，次のときにエラーになることがあります。

・開発環境と運用環境でリポジトリの構成形態（データベースとReliable Messagingの組み合わせ）が不一致である。

・運用環境のリポジトリで配備済みのサービスが，開発環境で更新または削除されている。

・開発環境と運用環境のリポジトリ内でSOAPモードが不一致である。

エラーになる場合は，定義したすべてのHCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除したあと，再度ビジネスプロセスのデバッグを開始してください。

ビジネスプロセスのデバッグの開始処理の途中でエラーが発生した場合，処理を中断して終了します。ただし，エラー発生前に終了している処理は，開始前の状態に戻りません。その場合，エラーの発生原因を取り除いて，再度開始してください。

ビジネスプロセスのデバッグを開始したあとでビジネスプロセスやサービスアダプタを変更すると，デバッグの各機能が正常に動作しないおそれがあります。デバッグ中にビジネスプロセスやサービスアダプタを変更した場合は，ビジネスプロセスのデバッグをいったん終了してから再度デバッグを開始してください。

ビジネスプロセスのデバッグは，単一のマシン内で開始してください。複数のマシン間でデバッグを開始した場合，動作を保証しません。

ビジネスプロセスのデバッグの開始および終了操作は一度に1つしか実行できません。デバッグビューで複数のデバッグ構成を選択した状態で，デバッグの開始や終了操作をしないでください。

［デバッグ構成］ダイアログの［デバッグ対象］で選択したビジネスプロセスだけ，デバッグが開始されます。ビジネスプロセスから呼び出すほかのビジネスプロセスなど，複数のビジネスプロセスを同時にデバッグする場合は，それぞれビジネスプロセスのデバッグを開始してください。

デバッグの開始に失敗すると，サービスが起動できない状態となり，HCSCコンポーネントを停止するまでビジネスプロセスのデバッグを開始できなくなることがあります。

デバッグの開始に失敗したあと，デバッグの開始を再度実行しても失敗する場合は，HCSCコンポーネントを停止し，アンデプロイしてください。停止・アンデプロイの手順については，「8.6　HCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除する処理の一括実行」を参照してください。

なお，参照先の方法で停止・アンデプロイに失敗する場合は，コマンドを次の順に実行してHCSCコンポーネントを停止し，アンデプロイしてください。

1. csccompostop -allコマンド

csccompostopコマンドの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「csccompostop（HCSCコンポーネントの停止）」を参照してください。

2. csccompoundeploy -allコマンド

csccompoundeployコマンドの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「csccompoundeploy（配備済みのHCSCコンポーネントの削除）」を参照してください。

同一のビジネスプロセスを重複して開始することはできません。

最新のバージョンのビジネスプロセスでだけデバッグを開始できます。それ以外の場合，ビジネスプロセスのデバッグを実行できません。

ビジネスプロセスのデバッグを実行すると，次のメッセージがメッセージログに多数出力されることがあります。

・初期化されていない変数の値を読み取ろうとした場合に出力されるメッセージ（KDEC20052-E）

・初期化されていない相関セットの値を読み取ろうとした場合に出力されるメッセージ（KDEC20065-E）

ビジネスプロセスのデバッグを開始したあとは，次の操作をしないでください。

・HCSCTEプロジェクトのクローズ

・HCSCTEプロジェクトの削除

・リポジトリディレクトリの変更

・リポジトリの初期化

・リポジトリのインポート

・サービスのインポート

・サービスのエクスポート

参考

ビジネスプロセスのデバッグを開始するときは，HCSCコンポーネントをHCSCサーバに配備して開始する処理が一括で実行されます。このとき，ビジネスプロセス，サービスアダプタ，およびユーザ定義の配備定義の処理は，［デバッグ構成］ダイアログの次に示す設定によって異なります。

［パッケージング済みビジネスプロセス］で，パッケージング済みのビジネスプロセスを再パッケージングする設定にしているかどうか

［サービス呼出アクティビティに設定されているサービス］で，サービス呼出アクティビティに設定されているサービスを自動的に配備・開始する設定にしているかどうか

詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.5.1　デバッグ構成ダイアログ」のデバッグ設定タブの説明を参照してください。

10.4　リクエストの送信

サービスリクエスタやサービスリクエスタのエミュレーションを使って，受付アクティビティにリクエストを送信します。

リクエストを送信すると，パースペクティブを切り替えるかどうかを確認するダイアログが表示されます。［はい］ボタンをクリックすると，［HCSCTE］パースペクティブから［デバッグ］パースペクティブに切り替わり，デバッグビュー，変数ビューなどのビューが表示されます。

リクエストの送信後，プロセスインスタンスの処理が開始され，ブレークポイントを設定しているアクティビティでプロセスインスタンスの処理が中断されます。

10.5　ビジネスプロセスのデバッグで実施できる操作

ビジネスプロセスのデバッグで実施できる操作について説明します。

ビジネスプロセスのデバッグの各操作は，プロセスインスタンスの処理が中断しているときに行ってください。プロセスインスタンスの処理状態は，デバッグビューで確認できます。

10.5.1　ステップ実行および再開

プロセスインスタンスの処理を中断できるアクティビティの種類と，ステップ実行および再開の操作について説明します。

(1)　プロセスインスタンスの処理を中断できるアクティビティ

プロセスインスタンスの処理を中断できるアクティビティの種類を次の表に示します。

表10‒1　プロセスインスタンスの処理を中断できるアクティビティの種類

アクティビティの分類

アクティビティ

中断の可否

基本アクティビティ

開始アクティビティ

×

受付アクティビティ

○

応答アクティビティ

○

サービス呼出アクティビティ

○

Java呼出アクティビティ

○

データ変換アクティビティ

○

代入アクティビティ

○

無操作アクティビティ

○

フォルト送出アクティビティ

○

待機アクティビティ

○

検証アクティビティ

○

終了アクティビティ

×

構造アクティビティ

スコープアクティビティ

○

繰り返しアクティビティ

○

分岐開始アクティビティ

○

分岐終了アクティビティ

×

並列処理開始アクティビティ

○

並列処理終了アクティビティ

×

（凡例）

○：中断できます。

×：中断できません。

(2)　ステップ実行および再開の操作

プロセスインスタンスをステップ実行，または再開するには，デバッグビューで中断しているアクティビティを選択し，実行したい操作のアイコンをクリックします。

ステップ実行および再開の操作と，デバッグの動作を次の表に示します。

表10‒2　ステップ実行および再開の操作と，デバッグの動作

ステップ実行の操作

アイコン

デバッグの動作

ステップイン

ステップインが実行されます。アクティビティごとにステップインを実行したときに中断するアクティビティについては，「(3)　ステップインを実行したときに中断するアクティビティ」を参照してください。

ステップオーバー

ステップオーバーが実行されます。アクティビティごとにステップオーバーを実行したときに中断するアクティビティについては，「(4)　ステップオーバーを実行したときに中断するアクティビティ」を参照してください。

ステップリターン

ステップリターンが実行されます。アクティビティごとにステップリターンを実行したときに中断するアクティビティについては，「(5)　ステップリターンを実行したときに中断するアクティビティ」を参照してください。

再開

次にブレークポイントを設定しているアクティビティまで，プロセスインスタンスの処理が再開されます。

なお，サービス呼出アクティビティからフォルト処理に移る場合，フォルト処理でプロセスインスタンスの処理を中断させるには，フォルト処理を行うアクティビティにブレークポイントを設定するか，ステップインを実行する必要があります。

(3)　ステップインを実行したときに中断するアクティビティ

アクティビティごとにステップインを実行したときに中断するアクティビティを次の表および図に示します。

表10‒3　アクティビティごとにステップインを実行したときに中断するアクティビティ

アクティビティの分類

アクティビティ

説明

基本アクティビティ

次のアクティビティに進みます。

構造アクティビティ

スコープアクティビティ

スコープアクティビティ内で最初に処理されるアクティビティに進みます。

繰り返しアクティビティ

繰り返しアクティビティ内で最初に処理されるアクティビティに進みます。

分岐開始アクティビティ

分岐開始アクティビティから分岐終了アクティビティまでの間で，最初に処理されるアクティビティに進みます。

並列処理開始アクティビティ

並列処理開始アクティビティから並列処理終了アクティビティまでの間で，最初に処理されるアクティビティに進みます。

図10‒2　基本アクティビティでステップインを実行したときに中断するアクティビティ

図10‒3　構造アクティビティ（スコープ，繰り返し）でステップインを実行したときに中断するアクティビティ

図10‒4　構造アクティビティ（分岐，並列）でステップインを実行したときに中断するアクティビティ

(4)　ステップオーバーを実行したときに中断するアクティビティ

アクティビティごとにステップオーバーを実行したときに中断するアクティビティを次の表および図に示します。

表10‒4　アクティビティごとにステップオーバーを実行したときに中断するアクティビティ

アクティビティの分類

アクティビティ

説明

基本アクティビティ

次のアクティビティに進みます。

構造アクティビティ

スコープアクティビティ

スコープアクティビティの内部のアクティビティを処理して次のアクティビティに進みます。途中でブレークポイントが設定されている場合は，そこで中断します。

繰り返しアクティビティ

繰り返しアクティビティの内部のアクティビティを処理して次のアクティビティに進みます。途中でブレークポイントが設定されている場合は，そこで中断します。

分岐開始アクティビティ

分岐終了アクティビティの次のアクティビティまで処理します。途中でブレークポイントが設定されている場合は，そこで中断します。

並列処理開始アクティビティ

並列処理終了アクティビティの次のアクティビティまで処理します。途中でブレークポイントが設定されている場合は，そこで中断します。

図10‒5　基本アクティビティでステップオーバーを実行したときに中断するアクティビティ

図10‒6　構造アクティビティ（スコープ，繰り返し）でステップオーバーを実行したときに中断するアクティビティ

図10‒7　構造アクティビティ（分岐，並列）でステップオーバーを実行したときに中断するアクティビティ

(5)　ステップリターンを実行したときに中断するアクティビティ

アクティビティごとにステップリターンを実行したときに中断するアクティビティについて説明します。

構造アクティビティ内の基本アクティビティで実行した場合は，所属する構造アクティビティの次のアクティビティまで処理します。所属する構造アクティビティが，スコープアクティビティまたは繰り返しアクティビティの場合は，内部のアクティビティをすべて処理して，次のアクティビティに進みます。所属する構造アクティビティが分岐開始アクティビティまたは並列処理開始アクティビティの場合は，対となる分岐終了アクティビティ，または並列処理終了アクティビティの次の位置まで処理します。

中断しているアクティビティが構造アクティビティ内にない場合は，再開と同じ動作をします。

途中でブレークポイントが設定されている場合は，そこで中断します。

構造アクティビティ内の各アクティビティでステップリターンを実行したときに中断するアクティビティを次の図に示します。

図10‒8　構造アクティビティ内の基本アクティビティでステップリターンを実行したときに中断するアクティビティ

図10‒9　構造アクティビティ内の構造アクティビティ（スコープ，繰り返し）でステップリターンを実行したときに中断するアクティビティ

図10‒10　構造アクティビティ内の構造アクティビティ（分岐，並列）でステップリターンを実行したときに中断するアクティビティ

10.5.2　変数・相関セットの確認

プロセスインスタンスの処理が中断しているときに，デバッグビューで中断しているアクティビティを選択すると，ビジネスプロセスで現在使用している変数名，変数の値，相関セット名，および相関IDが変数ビューに表示されます。

変数ビューの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.1.3　ビジネスプロセスのデバッグ画面の構成」を参照してください。

10.5.3　変数の更新

変数ビューに表示された変数の値を変更し，ビジネスプロセスに反映します。

変数の型ごとに入力できる値の範囲を次の表に示します。

表10‒5　変数の型ごとに入力できる値の範囲

変数の型

値の範囲

numeric型

java.lang.DoubleのvalueOf（java.lang.String）メソッドで解釈できる値（例：+1，3.14，1e-2d）

boolean型

trueまたはfalse

string型

任意の文字列（例：15インチLCDディスプレイ）

メッセージ型※1

XML型の場合

任意のXML（例：<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><message>Hello</message>）

non-XML型の場合※2

任意のバイナリデータ（例：Hello）

any型の場合※2

任意の形式

注※1

メッセージ型の変数を更新すると，XMLの文字コードは必ずUTF-8になります（UTF-8以外の文字コードを指定してもUTF-8に変換されます）。

注※2

変数の型がnon-XML型およびany型の場合，値は16進数表記で入力してください。

変数の更新には，［値の設定］ダイアログで更新する方法，変数ビューの入力フィールドから更新する方法，および変数ビューの［値］セルから更新する方法があります。

変数を更新する手順を次に示します。

(1)　［値の設定］ダイアログで更新する場合

変数ビューから更新する変数を右クリックし，［値の変更］を選択します。

［値の設定］ダイアログが表示されます。［値の設定］ダイアログに表示される内容は，メッセージ型の場合とメッセージ型以外の場合とで異なります。それぞれの場合の［値の設定］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.5.3　値の設定ダイアログ」を参照してください。

［値の設定］ダイアログの入力フィールドに値を入力します。

変数の型がメッセージ型の場合，［保存］ボタンをクリックすることで，入力中の変数の値をファイルに保存できます。また，［読み込み］ボタンをクリックすることで，ファイルに保存した変数の値を入力フィールドに読み込めます。

［OK］ボタンをクリックします。

入力した変数の値がビジネスプロセスに反映されます。更新した変数のセルが黄色で表示されます。

(2)　変数ビューの入力フィールドから更新する場合

変数ビューから更新する変数を選択します。

変数ビューの下部の入力フィールドに，選択した変数の値が表示されます。

入力フィールドに値を入力します。

次のどちらかの方法で変数を更新します。

［Ctrl］キー＋［S］キーを押す

右クリックし，［値の代入］を選択する

入力した変数の値がビジネスプロセスに反映されます。更新した変数のセルが黄色で表示されます。

(3)　変数ビューの［値］セルから更新する場合

変数ビューから，更新する変数の［値］セルを選択します。

［値］セルに値を入力します。

［Enter］キーを押します。

入力した変数の値がビジネスプロセスに反映されます。更新した変数のセルが黄色で表示されます。

10.5.4　XPathの評価

分岐アクティビティや代入アクティビティに指定した条件式の妥当性を評価したり，変数の値の一部を参照したりできます。プロセスインスタンスの処理が中断しているときに実行できます。

注意事項

ビジネスプロセスのデバッグでXPathを評価する場合，改行を含むデータの評価はしないでください。改行を含むデータの評価が必要な場合は，XPath関数のnormalize-space()を使用して，改行を単一の空白に置き換えてから評価してください。

XPathの評価の手順を次に示します。

Eclipseのメニューから，［ウィンドウ］−［ビューの表示］−［その他］を選択します。

［ビューの表示］ダイアログが表示されます。

［デバッグ］−［HCSC XPath 評価］を選択し，［開く］ボタンをクリックします。

HCSC XPath 評価ビューが表示されます。HCSC XPath 評価ビューの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.1.3　ビジネスプロセスのデバッグ画面の構成」を参照してください。

デバッグビューで，条件式を評価するビジネスプロセスのアクティビティを選択します。

HCSC XPath 評価ビューの入力フィールドにXPath式を入力し，［評価］ボタンをクリックします。

XPath式に対する評価結果が入力フィールドの下に表示されます。

10.5.5　サービスの自動エミュレーション

サービスの自動エミュレーションの設定，および実行手順について説明します。

参考

エミュレーションに必要な応答電文がない場合は，cscgenbinaryコマンドで作成できます。cscgenbinaryコマンドの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「cscgenbinary（バイナリフォーマット定義ファイルからバイナリ電文の生成）」を参照してください。

(1)　サービスの自動エミュレーションの設定

Eclipseのメニューから，［ウィンドウ］−［ビューの表示］−［その他］を選択します。

［ビューの表示］ダイアログが表示されます。

［デバッグ］−［HCSC 自動エミュレート］を選択し，［開く］ボタンをクリックします。

HCSC 自動エミュレートビューが表示されます。

HCSC 自動エミュレートビューの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.1.3　ビジネスプロセスのデバッグ画面の構成」を参照してください。

HCSC 自動エミュレートビューの［追加］ボタンをクリックします。

HCSC 自動エミュレートビューのテーブルに行が追加されます。

［サービス名］のセルをクリックし，ドロップダウンリストからエミュレーションしたいサービスを選択します。

［オペレーション名］のセルをクリックし，ドロップダウンリストからエミュレーションしたいサービスのオペレーションを選択します。

［応答種別］のセルを選択し，ドロップダウンリストから通常応答またはフォルト応答を選択します。

［応答電文］のセルを選択し，［...］ボタンをクリックします。

［ファイル選択］ダイアログが表示されます。

応答電文のファイルを選択し，［OK］ボタンをクリックします。※

ファイルの内容が応答電文としてそのまま使用されます。

ただし，拡張子が.xslのファイルを指定した場合，指定したスタイルシートファイルで要求電文を変換した結果が応答電文として使用されます。拡張子が.xslのファイルは，要求電文の変数種別と応答電文の変数種別がともにXMLのときだけ使用できます。

注※

応答電文にXML形式のデータを指定する場合は，XMLの文字コードがUTF-8のものしか指定できません。

必要に応じて，［条件］のセルを選択し，XPath式で条件を入力します。

サービスの要求電文に対して条件式を評価した結果が真の場合に，サービスの自動エミュレーションが実行されます。条件を入力しなかった場合は，常に真として評価されます。

条件は，要求電文の変数種別が次の場合だけ設定できます。

XML

non-XML

条件式を入力するときは，次の点に注意してください。

サービスの要求電文に対して条件を評価するため，変数名の指定はできません。

空文字（0x00）およびcsc:getVariableData などの拡張関数は使用できません。

条件式を指定しなかった場合は，常に真として評価されます。

［有効］のセルのチェックボックスをチェックします。

サービスの自動エミュレーションが設定されます。

HCSC 自動エミュレートビューの設定内容をエミュレート設定情報定義ファイルに保存したい場合は，HCSC 自動エミュレートビューで［保存］ボタンをクリックします。

また，［読み込み］ボタンをクリックすることで，エミュレート設定情報定義ファイルに保存した設定内容を取得できます。すでにHCSC 自動エミュレートビューに設定内容がある場合は，HCSC 自動エミュレートビューの設定内容を上書きしてもよいか確認するダイアログが表示されます。

HCSC 自動エミュレートビューに同一のサービスとオペレーションの組み合わせを複数設定した場合，優先順位が最も高いサービスのエミュレーションが実行されます。サービスの優先順位を変更するには，変更したい行を選択し，［上へ］ボタンまたは［下へ］ボタンをクリックします。

応答電文のファイル名を右クリックし，［ファイルの表示］を選択すると，対象のファイルを開くことができます。

複数のビジネスプロセスをデバッグする場合，自動エミュレーションの設定（サービス名，オペレーション名）は，すべてのビジネスプロセスで有効になります。

なお，自動エミュレーションの対象となるサービス呼出アクティビティに対して手動エミュレーションを実行した場合，手動エミュレーションの実行が優先されます。

(2)　サービスの自動エミュレーションの実行

HCSC 自動エミュレートビューに設定したサービス呼出アクティビティにプロセスインスタンスの処理が進むと，設定した応答電文がサービスの応答電文の代わりに自動的に利用されます。

XML形式，またはバイナリ形式のファイルを応答電文に指定した場合，ファイルの内容がそのままサービスの応答電文としてエミュレーションされます。XSL形式のファイルを応答電文に指定した場合，サービスの要求電文をスタイルシートファイルで変換した結果がサービスの応答電文としてエミュレーションされます。

なお，サービスの自動エミュレーションを設定していない場合は，通常のサービス呼び出しが実行されます。

注意事項

HCSC 自動エミュレートビューを閉じている場合，サービスの自動エミュレーションは実行されません。

10.5.6　サービスの手動エミュレーション

サービスの手動エミュレーションの設定，および実行手順について説明します。

参考

エミュレーションに必要な応答電文がない場合は，cscgenbinaryコマンドで作成できます。cscgenbinaryコマンドの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「cscgenbinary（バイナリフォーマット定義ファイルからバイナリ電文の生成）」を参照してください。

(1)　サービスの手動エミュレーションの設定

Eclipseのメニューから，［ウィンドウ］−［ビューの表示］−［その他］を選択します。

［ビューの表示］ダイアログが表示されます。

［デバッグ］−［HCSC エミュレート］を選択し，［開く］ボタンをクリックします。

HCSC エミュレートビューが表示されます。

HCSC エミュレートビューの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.1.3　ビジネスプロセスのデバッグ画面の構成」を参照してください。

デバッグビューで手動エミュレーションするアクティビティを選択します。

HCSC エミュレートビューの［追加］ボタンをクリックします。

HCSC エミュレートビューのテーブルに行が追加されます。

［応答種別］のセルを選択し，ドロップダウンリストから通常応答またはフォルト応答を選択します。

［応答電文］のセルを選択し，［...］ボタンをクリックします。

［ファイル選択］ダイアログが表示されます。

応答電文のXMLファイル（XML形式の場合）※，または任意形式のファイル（non-XML形式およびany形式の場合）を選択し，［OK］ボタンをクリックします。

サービスのエミュレーションが設定されます。

注※

XMLの文字コードがUTF-8のものしか指定できません。

HCSC エミュレートビューの設定内容をエミュレート設定情報定義ファイルに保存したい場合は，HCSC エミュレートビューで［保存］ボタンをクリックします。

また，［読み込み］ボタンをクリックすることで，エミュレート設定情報定義ファイルに保存した設定内容を取得できます。すでにHCSC エミュレートビューに設定内容がある場合は，HCSC エミュレートビューの設定内容を上書きしてもよいか確認するダイアログが表示されます。

応答電文のファイル名を右クリックし，［ファイルの表示］を選択すると，対象のファイルを開くことができます。

(2)　サービスの手動エミュレーションの実行

プロセスインスタンスの処理がサービス呼出アクティビティで中断しているときに，HCSC エミュレートビューの［再開］ボタンまたは［ステップ実行］ボタンをクリックすると，設定した応答電文がサービスの応答電文の代わりに利用されます。

なお，フォルト応答をエミュレーションしてサービス呼出アクティビティからフォルト処理に移る場合，フォルト処理でプロセスインスタンスの処理を中断させるには，フォルト処理を行うアクティビティにブレークポイントを設定する必要があります。

10.5.7　cscgenbinaryコマンドの使用方法

cscgenbinaryコマンドでは，ビジネスプロセス，サービスアダプタやデータ変換機能のエミュレーションに使用する，テスト用の電文を作成できます。

例えば，次のような場合に利用できます。

ビジネスプロセスを動かしたいが，要求電文がない場合

バイナリフォーマット定義が作成済みで，サービスのエミュレーション機能を使用したいが，応答電文がない場合

データ変換機能のエミュレーションを使用したいが，入力電文がない場合

cscgenbinaryコマンドの実行の流れを次に示します。

図10‒11　cscgenbinaryコマンドの実行の流れ

(1)　cscgenbinaryコマンドの実行手順

cscgenbinaryコマンドの実行手順を次に示します。

(a)　実行手順1

図10‒12　cscgenbinaryコマンドの実行手順1

バイナリフォーマット定義ファイル（.fdx）を用意します。

必要に応じて，バイナリ電文生成定義ファイルに要素値を定義します。

バイナリ電文生成定義ファイルには，設定を変更したい要素と値を設定します。デフォルトの要素値を使用する場合はこのファイルは作成不要です。

　例：/root/complex/string=abc

バイナリ電文生成定義ファイルの作成方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「3.14.4　バイナリ電文生成定義ファイル」を参照してください。

cscgenbinaryコマンドを実行します。

コマンド引数には，手順1と手順2で作成したファイルのほか，ファイルの出力先パスと出力形式を指定します。出力形式としてバイナリファイルを指定すれば，バイナリファイルが出力されます。

これによって，バイナリ電文がファイルに出力されます。

(b)　実行手順2：要素の構成を変更する場合

要素値のほかに要素の構成（繰り返し回数など）を変更したい場合は，バイナリ電文をいったんXML形式で出力し，内容を編集してバイナリファイルに出力する方法があります。

図10‒13　cscgenbinaryコマンドの実行手順2

バイナリフォーマット定義ファイル（.fdx）を用意します。

必要に応じて，バイナリ電文生成定義ファイルに要素値を定義します。

cscgenbinaryコマンドを実行します。

ここでは，コマンド引数に出力形式としてXMLファイルを指定します。これによって，バイナリフォーマット定義のツリー情報がXMLファイルで出力されます。

出力したXMLファイルを編集します。

例えば，繰り返し要素を追加する場合，次の下線部分を修正します。

XMLファイルの内容（修正前）

<root>

　<complex>

　　<string/>

　　…

XMLファイルの内容（修正後）

<root>

　<complex>

　　<string>abc</string>

　　<string>def</string>

　　…

cscgenbinaryコマンドを再実行します。

コマンド引数には出力形式としてバイナリファイルを指定します。

これによって，バイナリ電文がファイルに出力されます。

(2)　DOMの生成規則

バイナリ電文とXML電文の生成処理は，次の図のようにDOMを介して実行されます。

図10‒14　バイナリ電文とXML電文の生成処理

DOMはバイナリフォーマット定義ファイルのツリー情報を基に生成されます。単純内容要素には子要素としてテキストノードが追加され，テキスト値が設定されます。単純内容要素のDOMの生成例を次の図に示します。

図10‒15　DOMの生成例（単純内容要素の場合）

DOMからバイト列への処理では，バイナリフォーマット定義ファイルの定義内容に基づいてDOMの各要素値をバイト列へ変換します。変換の概要については，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「付録B.2　データ変換処理の概要」を参照してください。

(a)　複合内容要素

複合内容要素のDOMの生成規則について説明します。

逐次構成

逐次構成の場合は，バイナリフォーマット定義ファイルのツリー構造に従って要素を生成します。

選択構成

選択構成の場合は，［選択種別］で選択したラジオボタンによって次のように生成規則が異なります。

［選択条件ノード］を選択した場合

選択条件ノードで設定した条件値に合致する要素が存在する場合は，その要素を生成します。

例えば，次の例ではバイナリ電文生成定義ファイルでcondition_node要素（選択条件ノード）に「2」を設定しています。この場合，choice要素の構成要素であるint要素の条件値と一致するため，int要素が生成されます。

条件値に一致する要素がない場合は，先頭に定義されている要素を生成します。そのとき選択条件ノードのテキストノードには，先頭に定義されている要素の選択条件値を設定します。

選択条件値が複数指定されている場合は，生成する要素を次のように判定します。複数条件指定については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.5　条件値設定ダイアログ」にある，［複数条件指定］の説明を参照してください。

先頭の構成要素に設定されている1番目の条件値から順に選択条件ノード値（バイナリ電文生成定義ファイルで設定した値）と比較します。

条件値に一致する要素がある場合は，その要素を生成します。

条件値に一致する要素がない場合は，先頭に定義されている要素を生成します。

先頭要素の条件値が複数指定されていた場合は，複数指定された条件値の中で先頭にある値を選択条件ノードのテキストノードに設定します。

なお，選択構成では，選択条件値が空の要素（デフォルトの要素）を1つだけ定義できます。この要素は，どの条件値にも一致しなかった場合に生成されます。

次に示す例では，バイナリ電文生成定義ファイルで設定された選択条件ノード値「3」に一致する選択条件値を持つ要素が存在しないため，デフォルトの要素であるint要素が生成されます。

［構成要素の開始セパレータ］を選択した場合

構成要素の先頭に定義されている要素を生成します。

(b)　単純内容要素

単純内容要素の場合，子要素にテキストノードを追加します。生成内容は「(2) DOMの生成規則」の図「DOMの生成例（単純内容要素の場合）」を参照してください。

テキストノードの設定値はバイナリ電文生成定義ファイルから読み込みます。バイナリ電文生成定義ファイルに定義がない要素は，デフォルト値が使用されます。各要素のデフォルト値については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「3.14.4　バイナリ電文生成定義ファイル」の表を参照してください。

(c)　出現回数に関する生成規則

［構成要素］ダイアログの［出現回数］の選択に応じた生成規則を次に示します。

［出現回数］の選択

生成規則

［固定］ラジオボタン

指定された出現回数の分だけ要素を生成します。

［範囲指定］ラジオボタン

指定された最小出現回数の分だけ要素を生成します。

［データの終端まで］ラジオボタン

要素を1つだけ生成します。データ省略可の場合も同様です。

［出現回数ノード］ラジオボタン

要素を1つだけ生成します。

［範囲指定］を選択した場合の生成例を次の図に示します。

(d)　ノード指定に関する生成規則

ノード指定が定義されている場合の生成規則を次に示します。

サイズノード・出現回数ノード

サイズノードおよび出現回数ノードは，空要素として生成され，バイナリデータ生成時（DOM→バイナリ）にノード指定元要素のデータサイズや要素数を基に要素値が自動で設定されます。

そのため，バイナリ電文生成定義ファイルやXMLファイルで要素値を設定しないでください。

選択条件ノード

「(2)(a)　複合内容要素」の「選択構成」の「［選択条件ノード］を選択した場合」と同じです。

注意事項

サイズノード，出現回数ノード，選択条件ノードが正しく生成されるよう定義してください。選択構成の構成要素内に上記のノードを定義すると，正しく生成されないでバイナリ電文の生成時にエラーとなる場合があります。

(e)　空データとNullデータを区別するための設定

バイナリフォーマット定義ファイルでCSV形式の空データとNullデータを区別する設定を有効にしている場合，csctransformコマンドなどのデータ変換処理ではnulldata属性が付与されますが，cscgenbinaryコマンドの実行では付与されません。そのため，「(1)(b)　実行手順2：要素の構成を変更する場合」の手順4.に従って，nulldata属性を付与してください。

CSV形式の空データとNullデータを区別するための設定については，「付録Q.2　空データとNullデータを区別するための設定」を参照してください。

10.6　ビジネスプロセスのデバッグの終了

デバッグを終了する手順，およびデバッグを終了したときのビジネスプロセスとアクティビティの状態について説明します。

なお，ビジネスプロセスのデバッグの終了操作は，プロセスインスタンスの処理が中断しているときに行ってください。プロセスインスタンスの処理状態は，デバッグビューで確認できます。

デバッグを終了する手順を次に示します。

デバッグビューでデバッグ中のビジネスプロセスを選択します。

［終了］アイコン（[図データ]）をクリックします。

ビジネスプロセスのデバッグが終了されます。

プロセスインスタンスの処理中にデバッグを終了した場合，ビジネスプロセスとアクティビティのステータスは，デバッグを終了する直前に実行されたトランザクションのコミット時のステータスと同じ状態となります。

トランザクションのコミットのタイミングについては，「5.6　アクティビティの定義」を参照してください。

注意事項

ビジネスプロセスのデバッグで使用したビジネスプロセスやサービスアダプタは，デバッグの終了を行ったあともHCSCサーバに配備，開始した状態になります。必要に応じて，「8.6　HCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除する処理の一括実行」の方法でHCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除してください。

11　JSONデータの変換

ここでは，JSON-XML変換で扱うJSONと標準仕様のJSONとの差異，およびJSON-XML変換の規則について説明します。JSON-XML変換APIを使用したデータの形式変換については，「12.2　JSON-XML変換APIを使用したデータの形式変換」を参照してください。

11.1　JSON-XML変換で扱うJSONと標準仕様のJSONとの差異

JSON-XML変換で扱うJSONの仕様は，RFC8259に準拠します。ただし，一部の仕様でRFC8259と異なる点があります。詳細を次に示します。

単純型（オブジェクト型，配列以外）だけで構成されるデータは，JSONデータとして扱わない。

RFC8259の仕様では，単純型（オブジェクト型，配列以外）だけのJSONデータが許容されていますが，JSON-XML変換機能では対応していません。単純型のデータが入力された場合エラーとなります。

単純型として扱われる記述例を次に示します。

string ("Hello world!")
number (42)
boolean (true)

ws（空白）とみなす文字が異なる。

使用できるエスケープシーケンスが異なる。

RFC8259で定義されているエスケープシーケンスのうち，バックスペース（¥b），および改ページ（¥f）は使用できません。

使用できるエスケープシーケンスを次に示します。

エスケープシーケンス

意味

¥"

ダブルクォーテーション（"）

¥¥

バックスラッシュ

¥/

スラッシュ

¥n

ラインフィード（改行）

¥r

キャリッジリターン（行頭復帰）

¥t

タブ

¥uXXXX（4桁の16進数）

Unicode文字

11.2　JSON-XML変換の規則

JSON形式からXML形式へデータを変換，およびXML形式からJSON形式へデータを変換する際の規則について説明します。これらの変換規則は，JSON変換ツールの使用によって動作を確認できます。

注意事項

説明に使用している変換例はインデントや改行などを加えていますが，実際の変換結果は整形されていません。

11.2.1　XML宣言

JSON形式からXML形式への変換では，変換後のXML形式データにXML宣言が付与されます。また，XML宣言の末尾には改行が付与されます。

図11‒1　XML宣言の付与例

11.2.2　XML形式データのルート要素

(1)　JSON形式からXML形式への変換

JSON形式からXML形式への変換では，変換後のXML形式データに次に示すルート要素が設定されます。

JSON形式データがオブジェクト型から始まる場合

変換後のXML形式データのルート要素にcsc-object要素が設定されます。

図11‒2　ルート要素の設定例（オブジェクト型の変換）

JSON形式データが配列から始まる場合

変換後のXML形式データのルート要素にcsc-array要素が設定されます。

図11‒3　ルート要素の設定例（配列の変換）

(2)　XML形式からJSON形式への変換

XML形式からJSON形式の変換では，XML形式データのルート要素が削除されます。

オブジェクト型の変換の場合

図11‒4　ルート要素の削除例（オブジェクト型の変換）

配列の変換の場合

図11‒5　ルート要素の削除例（配列の変換）

11.2.3　オブジェクト型の変換

(1)　JSON形式からXML形式への変換

JSONのオブジェクト型は次の規則に従ってXMLの要素に変換されます。

JSONのオブジェクト名：XMLの要素名に変換

JSONのオブジェクト値：XMLの要素値に変換

JSON形式のオブジェクト名は，次の規則に従って指定してください。

NCNameで指定してください。

JSON-XML変換定義で使用している要素名と同じ名称を指定しないでください。

JSON-XML変換定義の詳細については，「12.2.1　JSON-XML変換API変換定義の設定」，および，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「3.13.1　JSON-XML変換定義ファイル」を参照してください。

1つのオブジェクト内で重複したオブジェクト名を指定しないでください。

図11‒6　オブジェクト名が重複しているデータ例

階層が異なる場合は，重複するオブジェクト名を指定できます。

図11‒7　異なる階層でオブジェクト名が重複しているデータ例

オブジェクト型の変換例を次の図に示します。

図11‒8　オブジェクト型の場合の変換例

(2)　XML形式からJSON形式への変換

XML形式からJSON形式への変換では，XMLの要素は次の規則に従ってJSONのオブジェクト型に変換されます。

XMLの要素名：JSONのオブジェクト名に変換

XMLの要素値：JSONのオブジェクト値に変換

オブジェクト型への変換例を次の図に示します。

図11‒9　オブジェクト型への変換例

11.2.4　配列の変換

(1)　JSON形式からXML形式への変換

JSONの配列は，次の規則に従ってXMLの繰り返し要素（csc-element要素）に変換されます。

JSONの配列値：XMLの繰り返し要素の要素値に変換

このとき，XMLの繰り返し要素の名称は「csc-element＋アンダーバー（_）＋親要素名」となります。

図11‒10　配列の変換例

JSONの配列値が文字列型，数値型，またはboolean型の場合：XMLの繰り返し要素に子要素（csc-simple要素）が追加され，値が格納されます。

このとき，XMLの子要素の名称は「csc-simple」となります。

図11‒11　文字列型，数値型，boolean型を含む配列の変換例

(2)　XML形式からJSON形式への変換

XMLの繰り返し要素は，次の規則に従ってJSONの配列に変換されます。

XMLの繰り返し要素の要素値：JSONの配列値に変換

なお，要素数が1つの場合は，オブジェクト型に変換されます。要素数が1つの配列に変換したい場合は，class属性（class="array"）を設定してください。

class属性については，「11.2.9(3)　class属性」，および「12.2.1(5)　JSONのデータ種別をXMLの属性に含めるかどうかの設定」を参照してください。

繰り返し要素の変換例を次に示します。

図11‒12　繰り返し要素の変換例

XMLの繰り返し要素内の子要素（csc-simple要素）：JSONの文字列型の配列値に変換

なお，繰り返し要素にtype属性が設定されている場合は，type属性に対応するJSON形式データに変換されます。

type属性については，この節の各データ型の変換規則，および「12.2.1(5)　JSONのデータ種別をXMLの属性に含めるかどうかの設定」を参照してください。

csc-simple要素を含む繰り返し要素の変換例を次に示します。

図11‒13　csc-simple要素を含む繰り返し要素の変換例

11.2.5　null値の変換

(1)　JSON形式からXML形式への変換

JSONのnull値は，XMLの空要素に変換され，null属性（null="true"）が設定されます。null値の変換例を次の図に示します。

図11‒14　null値の変換例（オブジェクト型）

図11‒15　null値の変換例（配列）

(2)　XML形式からJSON形式への変換

XML形式の要素が次の条件を満たす場合は，JSONのnull値に変換されます。

要素が空要素である

要素の属性にnull属性（null="true"）が設定されている

null値への変換例を次の図に示します。

図11‒16　null値への変換例（オブジェクト型）

図11‒17　null値への変換例（配列）

11.2.6　文字列型の変換

(1)　JSON形式からXML形式への変換

JSONの文字列型は，XMLの要素値に変換されます。文字列型の変換例を次の図に示します。

図11‒18　JSON文字列型の変換例

エスケープシーケンスの変換

JSONの文字列型にエスケープシーケンスを指定した場合は，XMLの要素値に変換されます。エスケープシーケンスの変換規則を次の表に示します。

JSONの文字列型

XMLの要素値

¥"（ダブルクォーテーション）

"

¥¥（バックスラッシュ）

¥

¥/（スラッシュ）

/

¥n（ラインフィード）

（ラインフィード）

¥r（キャリッジリターン）

&#x0D;

¥t（タブ）

（タブ）

¥uXXXX（4桁の16進数）

XXXXが示す文字（例：¥u3042を"あ"に変換）

（凡例）

¥：バックスラッシュを示します。

注意事項

JSONの文字列型に単一のバックスラッシュ（¥）を指定した場合，変換処理でエラーになります。

(2)　XML形式からJSON形式への変換

XMLの要素値（文字列）は，JSONの文字列型に変換されます。文字列型への変換例を次の図に示します。

図11‒19　XML要素値（文字列）型の変換例

また，XMLの要素にtype属性（type="string"）を設定した場合，要素値が文字列型に変換されます。

図11‒20　文字列型への変換例（type属性あり）

エスケープシーケンスへの変換

JSONの文字列型にエスケープシーケンスを設定する場合の，XMLの要素値の変換規則を次の表に示します。

XMLの要素値

JSONの文字列型

"

¥"（ダブルクォーテーション）

¥

¥¥（バックスラッシュ）

/

/（スラッシュ）

（ラインフィード）

¥n（ラインフィード）

&#x0D;

¥r（キャリッジリターン）

（タブ）

¥t（タブ）

注意事項

¥uXXXX（4桁の16進数）への変換はできません。例えば，XMLの要素値に「あ」を指定してもJSONの文字列型は¥u3042ではなく「あ」となります。

11.2.7　数値型の変換

(1)　JSON形式からXML形式への変換

JSONの数値型は，XMLの要素値に変換されます。数値はjava.lang.Integerまたはjava.lang.Doubleの範囲で設定してください。数値型の変換例を次に示します。

図11‒21　数値型の変換例

有効数字の情報は保持されないため，小数点第二位以下の0は削除されます。

図11‒22　数値型の変換例（余分な0の削除）

整数部の先頭に「-」マイナスを指定した場合の変換例を次の図に示します。

図11‒23　数値型の変換例（先頭にマイナスを指定）

(2)　XML形式からJSON形式への変換

XMLの要素値（数値）は，JSONの文字列型に変換されます。JSONの数値型として変換する場合は，該当する要素にtype属性（type="number"）を設定してください。数値はjava.lang.Integerまたはjava.lang.Doubleの範囲で設定してください。数値型への変換例を次の図に示します。

図11‒24　数値型への変換例

有効数字の情報は保持されないため，小数点第二位以下の0は削除されます。

図11‒25　数値型への変換例（余分な0の削除）

整数部の先頭に「-」マイナスを指定した場合の変換例を次の図に示します。

図11‒26　数値型への変換例（先頭にマイナスを指定）

11.2.8　boolean型の変換

(1)　JSON形式からXML形式への変換

JSONのboolean型（true，false）は，XMLの要素値に変換されます。boolean型の変換例を次の図に示します。

図11‒27　boolean型の変換例

(2)　XML形式からJSON形式への変換

XMLの要素値の「true」および「false」は，JSONの文字列型に変換されます。JSONのboolean型として変換する場合は，該当する要素にtype属性（type="boolean"）を設定してください。また，「true」，「false」以外の値が設定されている場合は，「false」に変換されます。boolean型への変換例を次の図に示します。

図11‒28　boolean型の変換例

11.2.9　XML形式データの属性

JSON-XML変換では，XML形式データに次の属性を設定できます。

type

null

class

そのほかの属性は定義できません。属性が変換規則に従って定義されていない場合は，変換処理が正常に動作しません。

各属性の詳細を説明します。

(1)　type属性

XMLの要素に，JSONの文字列型，数値型，boolean型の情報を持たせるために使用する属性です。XML形式からJSON形式への変換では，文字列型，数値型，boolean型に対応する要素にtype属性を設定することで，JSONの各データ型に変換できます。

type属性については，この節の各データ型の変換規則，および「12.2.1(5)　JSONのデータ種別をXMLの属性に含めるかどうかの設定」を参照してください。

(2)　null属性

XMLの要素に，JSONのnull値の情報を持たせるために使用する属性です。XML形式からJSON形式への変換では，対象の要素にnull属性を設定することで，JSONのnull値に変換できます。

詳細については，「11.2.5　null値の変換」を参照してください。

(3)　class属性

XMLの要素に，子要素の構成情報を持たせるために使用する属性です。次の値が設定できます。

子要素がJSONのオブジェクト型で構成されている場合：「class="object"」

図11‒29　class属性の設定例（object）

子要素がJSONの配列で構成されている場合：「class="array"」

図11‒30　class属性の設定例（array）

XML形式からJSON形式の変換で，上記のclass属性を設定しない場合は，JSON-XML変換機能が子要素の構成を自動で判別し変換されます。class属性を設定した場合は，設定値に応じて変換します。

11.2.10　JSON形式からXML形式に変換する際のオブジェクト名の順序付け

JSON形式からXML形式への変換では，JSON形式データをオブジェクト名の昇順にソートしてからXML形式データに変換します。ソートは同列のオブジェクト単位で実施されます。そのため，変換前のJSON形式データと変換後のXML形式データでは，データの出現順序が異なることがあります。

JSON形式からXML形式に変換する場合のオブジェクト名の順序付けの例を次の図に示します。

図11‒31　JSON形式からXML形式に変換する際のオブジェクト名の順序付け

なお，XML形式からJSON形式の変換では，これらのソートは実施されません。

11.3　JSON-XML変換定義ファイルの設定

JSON-XML変換定義ファイルで，JSON-XML変換時の動作を設定できます。

JSON-XML変換定義ファイルの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「3.13.1　JSON-XML変換定義ファイル」を参照してください。

JSON-XML変換定義ファイルでは，JSON形式からXML形式に変換する際の変換動作を変更できます。変換動作を変更できるJSON-XML変換定義ファイルのプロパティを次の表に示します。

表11‒1　JSON形式からXML形式に変換する際に変換動作を変更できるプロパティ

項番

JSON-XML変換定義ファイルのプロパティ名

説明

1

json-xml-convert.arrays.parent-element-name

csc-array要素の要素名を変更できます。

2

json-xml-convert.arrays.child-element-name

csc-element要素の要素名を変更できます。

3

json-xml-convert.arrays.child-simple-element-name

csc-simple要素の要素名を変更できます。

4

json-xml-convert.root-element-name

csc-object要素の要素名を変更できます。

5

json-xml-convert.json-type.include

JSON形式データの種別を，XML形式データの属性に含めるかどうかを設定できます。

各プロパティの詳細を次に示します。表の項番1〜5は以降の10.3.1〜10.3.5項と対応しています。

11.3.1　csc-array要素の要素名の変更

配列から始まるJSON形式データをXML形式データに変換する際に使用されるcsc-array要素の要素名として，任意の名称を設定できます。

11.3.2　csc-element要素の要素名の変更

JSONの配列をXMLに変換する際に使用されるcsc-element要素の要素名として，任意の名称を設定できます。変換後の要素名は，「設定値＋アンダーバー（_）＋親要素名」となります。

11.3.3　csc-simple要素の要素名の変更

JSONの配列をXMLに変換する際に使用されるcsc-simple要素の要素名として，任意の名称を設定できます。

11.3.4　csc-object要素の要素名の変更

オブジェクトから始まるJSON形式データをXML形式データに変換する際に使用されるcsc-object要素の要素名として，任意の名称を設定できます。

11.3.5　JSONのデータ種別をXMLの属性に含めるかどうかの設定

JSONの「文字列型」などのデータ種別を，変換後のXMLの属性に含めるかどうかの設定を変更できます。デフォルトでは，JSONのデータ種別をXMLの属性に含めません。JSONのデータ種別，および変換後のXMLに設定される属性を次の表に示します。

表11‒2　JSONのデータ種別とXMLの属性の対応表

JSONのデータ種別

XMLの属性

オブジェクト

class="object"

配列

class="array"

文字列

type="string"

数値

type="number"

boolean

type="boolean"

JSONのデータ種別をXMLの属性に含める場合の変換例を，次の図に示します。

図11‒32　JSONのデータ種別をXMLの属性に含める場合の変換例

注

下線が付いている属性がJSONのデータ種別です。

注※

配列値が文字列型，数値型，boolean型の場合，属性はcsc-element要素に設定されます。csc-simple要素には設定されません。

注意事項

JSON-XML変換に失敗した場合，メッセージログにエラーメッセージ（KDEC11202-E）が出力されます。また，メッセージ引数の「message」には，JSON-XML変換のエラーメッセージが格納されます。

11.4　JSON-XML変換に関する注意事項

JSON-XML変換に関する注意事項を次に示します。

11.4.1　XML形式のデータからJSON形式のデータに変換する場合の注意事項

XML形式からJSON形式の変換で使用するXML形式データの注意事項を次に示します。

XML形式データの名前空間と名前空間接頭辞は，JSON形式データに変換されません。

XML形式データのコメントは，JSON形式データに変換されません。

11.4.2　JSON形式のデータとXML形式のデータを相互変換する場合の注意事項

JSON-XML変換の注意事項を次に示します。

JSON-XML変換を実行する場合は，正しい形式のデータを使用して，変換処理をしてください。不正なデータを使用すると意図しない変換結果となる場合があります。

JSON-XML変換の変換結果を再度変換した場合に，変換結果が変換前と同じデータに戻らない場合があります。

12　APIを使用したデータ変換

この章では，APIを使用したデータ変換について説明します。

12.1　データ変換APIを使用したデータ変換

データ変換APIは，サービスプラットフォームが提供するデータ変換基盤を利用するためのインターフェースを定義したAPIです。データ変換APIを利用することで，HCSCサーバの構築やビジネスプロセスを定義しなくても，データ変換ができるようになります。

12.1.1　データ変換APIを使用したデータ変換の概要

データ変換APIを利用してデータ変換をする場合は，データ変換APIを呼び出すEnterprise Beanの実装が必要です。Enterprise BeanをJ2EEサーバ上で稼働させ，サービスリクエスタからEnterprise Beanを経由してデータ変換APIを呼び出します。

なお，Enterprise Beanは，Stateless Session BeanまたはMessage-driven Beanを使用してください。

データ変換APIを利用したデータ変換の実現方式を次の図に示します。

図12‒1　データ変換APIを利用したデータ変換の実現方式

データ変換APIの詳細については，「12.1.3　データ変換APIの詳細」を参照してください。

12.1.2　データ変換APIの機能

データ変換APIでは次の機能が利用できます。

データ変換

キャッシュ操作

グループ管理

プロパティの変更

障害対策

以降で，それぞれの機能について説明します。

(1)　データ変換

サービスプラットフォームが提供するデータ変換アクティビティに相当する機能です。データ変換APIでは，入力としてデータ変換前の電文を受け取り，出力としてデータ変換後の電文を返します。

(a)　データ形式

データ変換APIでは，データ変換前，およびデータ変換後の電文のデータ形式にXMLとバイナリを指定できます。

データ変換前，およびデータ変換後のデータ形式の組み合わせのパターンを次に示します。

XML→XML

XML→バイナリ

バイナリ→XML

バイナリ→バイナリ

(b)　データ変換前とデータ変換後の電文の数量関係

データ変換APIではデータ変換前とデータ変換後の電文が1対1またはN対1となるデータ変換をサポートします。

(c)　キャッシュの利用

データ変換APIを使用したデータ変換でも，データ変換定義で使用するフォーマット定義，およびデータ変換定義のキャッシュ機能を利用できます。定義情報がキャッシュされている場合，キャッシュを利用してデータ変換をします。また，データ変換時にキャッシュされていない定義情報が指定された場合は，データ変換の際にキャッシュとして登録されます。

キャッシュ処理の詳細については，「12.1.2(2)　キャッシュ操作」を参照してください。

(d)　データ変換基盤がサポートする機能の利用

データ変換基盤で実装されている機能は，データ変換APIを使用したデータ変換でも使用することができます。ただし，次の機能については制限事項があります。

キャッシュ処理

データ変換APIを使用したデータ変換では，バイナリフォーマット定義およびデータ変換定義だけがキャッシュの対象となります。XML電文オブジェクト，およびXML Schemaはキャッシュの対象にできません。

キャッシュ処理の詳細については，「12.1.2(2)　キャッシュ操作」を参照してください。

XML Schemaの指定

要求電文，および応答電文のデータ形式がXMLの場合，データ変換ではXML Schemaを使用しません。データ変換のメソッドの引数にXML Schemaの定義ファイルが指定されても参照しません。また，XML Schemaのキャッシュも登録されません。ただし，データ変換のメソッドの引数に，定義ファイルの種別，およびキャッシュ名の指定は必要です。

(2)　キャッシュ操作

データ変換APIでは，cscprecacheコマンドに相当するフォーマット定義，およびデータ変換定義のキャッシュ処理を実現するAPIを提供します。データ変換で使用するフォーマット定義，およびデータ変換定義の定義情報を事前にキャッシュすることで，初回のリクエスト処理の性能向上を実現できます。

(a)　キャッシュ名

定義情報のキャッシュは，キャッシュの種別ごとに一意となるキャッシュ名で管理されます。定義情報を登録および使用する場合は，データ変換APIの呼び出し元で必ずキャッシュ名を指定します。

キャッシュ名で使用できる文字種に制限はありませんが，N対1変換の場合，要求電文のフォーマット定義ファイルに使用するキャッシュ名は，マッピング定義で指定した変換元のスキーマ論理名と同じ名称にする必要があります。

変換元のスキーマ論理名の詳細については，「7.3.1(1)(b)　Eclipseのメニューから表示する場合」を参照してください。

また，InputDataDefinitionクラスの配列はマッピング定義で指定した変換元スキーマと同じ定義順序にする必要があります。

(b)　キャッシュの登録対象

データ変換APIでは，次の定義情報をキャッシュできます。

バイナリフォーマット定義

データ変換定義（XSLTスタイルシート）

(c)　キャッシュの保存方法

データ変換APIのキャッシュの保存方法を次の図に示します。

図12‒2　キャッシュの保存方法

キャッシュの上限数，および生存期間は次のとおりです。

●キャッシュの上限数

キャッシュの上限数はデータ変換APIのシステムプロパティで管理されます。

データ変換APIのシステムプロパティの詳細については，「12.1.2(4)　プロパティの変更」を参照してください。

●キャッシュの生存期間

登録されたキャッシュは，キャッシュの登録数が上限数に達するまで保持されます。キャッシュがあふれた場合，最後に参照されてから最も時間の経過しているキャッシュが削除されます。

(d)　キャッシュ操作の機能概要

データ変換APIのキャッシュ操作では，次の機能が利用できます。

キャッシュの登録

キャッシュの存在確認

キャッシュの削除

キャッシュ名の一覧取得

キャッシュの一括削除

以降で，それぞれの機能について説明します。

●キャッシュの登録

フォーマット定義，およびデータ変換定義の定義情報をキャッシュします。

登録されていないキャッシュにこの機能を使用する場合

キャッシュを新規に登録します。

すでに登録されているキャッシュにこの機能を使用する場合

キャッシュを更新します。

キャッシュの登録処理でXML Schemaが指定された場合は，メソッド引数不正エラーが発生します。

●キャッシュの存在確認

フォーマット定義，およびデータ変換定義の定義情報がキャッシュされているかどうか確認します。キャッシュの存在確認の結果は真偽値で返します。キャッシュの存在確認処理でXML Schemaが指定された場合はメソッド引数不正エラーが発生します。

●キャッシュの削除

キャッシュの登録機能によって登録された定義情報のキャッシュを削除します。登録されていないキャッシュに対してこの機能を使用すると，キャッシュの削除処理をしないで正常終了します。キャッシュの削除処理でXML Schemaが指定された場合はメソッド引数不正エラーが発生します。

●キャッシュ名の一覧取得

フォーマット定義，およびデータ変換定義のキャッシュ名の一覧を取得します。キャッシュ名の一覧は，Set<String>型で返します。キャッシュ名の順序性は保証されません。キャッシュが登録されていない場合は，空のSetを返します。また当処理でXML Schemaが指定された場合はメソッド引数不正エラーが発生します。

●キャッシュの一括削除

フォーマット定義，およびデータ変換定義の定義情報のキャッシュをすべて削除します。キャッシュが登録されていない場合は，キャッシュの削除処理をしないで正常終了します。

(3)　グループ管理

データ変換APIではデータ変換に必要な設定（キャッシュやプロパティ）を複数保持できます。この設定を保持する単位を変換グループと呼びます。変換グループを使用することで，データ変換の設定（キャッシュやプロパティ）を業務ごとに管理できます。変換グループに設定された情報は，J2EEサーバを停止するか，変換グループを破棄するまで保持されます。変換グループはグループ名で識別します。グループ名はJ2EEサーバで一意とする必要があります。

データ変換APIを使用する場合は，最初のデータ変換APIの呼び出し元で任意のグループ名を指定し，データ変換やキャッシュ操作を行うオブジェクトを取得してから設定してください。

データ変換APIの変換グループごとの設定の保存イメージを次の図に示します。

図12‒3　グループごとのキャッシュの保存イメージ

(a)　グループ名

グループ名で使用できる文字種は，半角英数字，アンダーバー（_），アットマーク（@），ハイフン（-），およびドル記号（$）です。最大文字列長は32バイトです。

(b)　変換グループに関する機能

データ変換APIの変換グループで使用できる機能を次に示します。

変換グループの取得

変換グループの削除

それぞれの機能について説明します。

●変換グループの取得

指定された変換グループ名の変換グループを取得します。指定された変換グループが登録されていない場合は，新規に生成します。

●変換グループの削除

指定された変換グループ名の変換グループを削除します。変換グループが存在しない場合は，変換グループの削除処理をしないで，正常終了します。

(4)　プロパティの変更

データ変換API，およびデータ変換基盤の動作はシステムプロパティで変更できます。システムプロパティはusrconf.properties（J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル）に指定します。

ここでは，データ変換APIのシステムプロパティについて説明します。

データ変換基盤で定義しているシステムプロパティの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「3.14　データ変換単体テストコマンドで利用するファイル」を参照してください。

usrconf.propertiesの詳細については，マニュアル「アプリケーションサーバ リファレンス 定義編(サーバ定義)」の「2.2.3　usrconf.properties（J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル）」，および，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「2.3.9　J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）を設定する」を参照してください。

データ変換APIが定義するシステムプロパティを次に示します。

表12‒1　データ変換APIが定義するシステムプロパティ

キー名称

デフォルト値

説明

csc.dt.formatdef.maxcache.num.<グループ名>

2,147,483,647

バイナリフォーマット定義をキャッシュできる数を1〜2,147,483,647の整数で指定します。このプロパティの指定値は，バイナリフォーマット定義のキャッシュの上限値となります。

設定値はデフォルト値を推奨します。

csc.dt.transformdef.maxcache.num.<グループ名>

2,147,483,647

データ変換定義をキャッシュできる数を1〜2,147,483,647の整数で指定します。

設定値はデフォルト値を推奨します。

csc.dt.telegram.undefined.characterCode.<グループ名>

ERROR

バイナリデータの文字コード変換処理で未定義の文字コードが検出された際の動作を，ERRORまたはREPLACEのどちらかの値で指定します。

ERRORを指定した場合，検出時にエラーとなり処理を終了します。

REPLACEを指定した場合，未定義部分の文字コードを空白の文字コードに置換して処理します。

csc.dt.codeTable.rootPath.<グループ名>

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ

>¥¥CSC¥¥userlib¥¥codetables

Code Converterで使用するコード変換テーブル格納パスのルートパスを絶対パスで指定します。ディレクトリ区切りは「/」または「¥¥」を使用します。存在しないディレクトリまたはファイルを設定した場合，グループの生成に失敗します。

csc.dt.debugtrace

OFF

デバッグ情報の出力有無をONまたはOFFのどちらかの値を指定します。

ONを指定した場合，デバッグ情報を出力します。

OFFを指定した場合，デバッグ情報を出力しません。

未定義，未設定，または不正な値を設定した場合，デフォルト値を使用します。

csc.dt.debugtrace.filepath

<サービスプラットフォームのログ出力ディレクトリ>¥¥csc

デバッグ情報の出力先パスを絶対パスで指定します。

ディレクトリ区切りは「/」または「¥¥」を使用します。

未定義，未設定，または存在しないディレクトリを指定した場合，デフォルト値を使用します。

デフォルトの出力先のディレクトリが存在しない場合に作成されます。

csc.dt.debugtraceでONを指定した場合だけ有効となります。

csc.dt.debugtrace.filenum

4

デバッグ情報ファイルの最大面数を1〜16の整数で指定します。

未定義，未設定，または不正な値を設定した場合，デフォルト値を使用します。

csc.dt.debugtraceでONを指定した場合だけ有効となります。

csc.dt.debugtrace.filesize

20971524

デバッグ情報ファイルの1面当たりの最大サイズを4,096〜2,147,483,647（単位：バイト）の整数で指定します。

未定義，未設定，または不正な値を設定した場合，デフォルト値を使用します。

csc.dt.debugtraceでONを指定した場合だけ有効となります。

csc.dt.pool.DocumentBuilder.initialSize

0

DOMパーサプールを作成するときの初期割り当て数を0〜2,147,483,647の整数で指定します。

0を指定すると，J2EEサーバの起動時にDocumentBuilderプールは生成されません。

csc.dt.pool.DocumentBuilder.maxSize

64

DOMパーサの最大プール数を0〜2,147,483,647の整数で指定します。

HCSCサーバ内のすべてのリクエスト受付の最大実行数と，データ変換APIから実行されるリクエストの最大実行数の総和以上の値を指定します。

(5)　障害対策

データ変換APIでは，データ変換やキャッシュ操作で障害が発生した場合，メッセージログにメッセージを出力し，データ変換API専用の例外クラスのオブジェクトをスローします。また，データ変換基盤でトレース情報を性能解析トレースへ出力します。

データ変換API専用の例外クラスの詳細については，「12.1.3(5)　例外クラスの詳細」を参照してください。

データ変換APIで出力するログおよびトレースの種類について説明します。

(a)　メッセージログ

データ変換APIを操作するときのインフォメーション情報や障害時のエラー情報をメッセージログへ出力します。

メッセージログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「7.4.1　メッセージログ」を参照してください。

(b)　性能解析トレース

データ変換基盤の性能解析トレースを出力します。データ変換の前後で出力される0x9A43および0x9A44のイベントIDの付加情報（OPT（ASCII））に，要求電文，応答電文，およびデータ変換定義のキャッシュ名を出力します。

データ変換基盤の性能解析トレースの取得ポイントの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「7.4.3　性能解析トレース」を参照してください。データ変換基盤のイベントIDおよび付加情報を使用した性能解析の調査方法については，「12.1.6　データ変換時のボトルネックの特定」を参照してください。

12.1.3　データ変換APIの詳細

サービスプラットフォームが提供するデータ変換APIは，パッケージ「jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.api.transformer」に所属します。

(1)　パッケージ「jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.api.transformer」に所属するクラス

パッケージ「jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.api.transformer」に所属するインターフェースおよびクラスの一覧を次に示します。

●インターフェース

表12‒2　インターフェースの一覧（パッケージ「jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.api.transformer」）

インターフェース名

説明

DataTransformer

データ変換基盤のデータ変換処理を呼び出すインターフェースです。

FormatDataCacheController

データ変換基盤のキャッシュ操作を実行するインターフェースです。

●クラス

表12‒3　クラスの一覧（パッケージ「jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.api.transformer」）

クラス名

説明

DataTransformerCacheManager

データ変換APIのインスタンスを管理するクラスです。

FormatDefinition

フォーマット定義およびデータ変換定義を格納するクラスです。

InputDataDefinition

変換元データおよび要求電文のFormatDefinitionオブジェクトを格納するクラスです。

●列挙型

表12‒4　列挙型の一覧（パッケージ「jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.api.transformer」）

列挙型名

説明

FormatDataKind

フォーマット定義およびデータ変換定義の種別を表す列挙型です。

●例外クラス

表12‒5　例外クラスの一覧（パッケージ「jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.api.transformer」）

クラス名

説明

CacheNotFoundException

データ変換処理でフォーマット定義およびデータ変換定義のキャッシュが見つからなかったことを通知する例外クラスです。

DataTransformException

データ変換APIの例外を扱うクラスです。

(2)　インターフェースの詳細

(a)　DataTransformerインターフェース

データ変換基盤のデータ変換処理を呼び出すインターフェースです。

●クラス定義

public interface DataTransformer

説明

transformメソッドの引数に要求電文，フォーマット定義ファイルの情報，データ変換定義ファイルの情報を指定し，変換後の応答電文をバイト配列で返します。

なお，サポートするデータ変換の形式は次のとおりです。

XML→XML

XML→バイナリ

バイナリ→XML

バイナリ→バイナリ

このクラスは，バイナリフォーマット定義（FDX），およびデータ変換定義（XSLT）のキャッシュを保持します。それぞれのキャッシュは別々に管理されます。キャッシュを保持できる上限値は，システムプロパティで設定します。

データ変換処理では，バイナリフォーマット定義，およびデータ変換定義のキャッシュを参照し，データ変換をします。キャッシュを登録していない場合は，transformメソッドに対して定義ファイルの情報を指定してください。

未登録のキャッシュは，データ変換処理時にキャッシュが登録されます。

XML Schemaはデータ変換で使用されません。そのため，transformメソッドに対してXML Schemaの定義ファイルを指定する必要はありません。また，このクラスでXML Schemaのキャッシュは保持しません。

インスタンスを破棄する際には，stopメソッドを一度だけ呼び出してください。

注意事項

要求電文と応答電文のN対1のデータ変換には対応していません。

●メソッド

DataTransformerインターフェースのメソッドを次の表に示します。

表12‒6　DataTransformerインターフェースのメソッド

メソッド名

説明

transform

引数で指定した変換元のデータに対し，データ変換処理を実行し，変換後のデータを返します。

記述形式には次の2種類があります。

N対1変換（1対1変換も含みます）

1対1変換限定（推奨しません）

stop

停止処理を実行します。

●transform（N対1変換が可能）

要求電文と応答電文のN対1変換（1対1変換も含む）が可能です。

引数で指定した変換元のデータに対し，データ変換処理を実行し，変換後のデータを返します。

このメソッドはスレッドセーフです。

形式

byte[] transform(InputDataDefinition[] inDataDefinition,
                 FormatDefinition outFormatDefinition,
                 FormatDefinition transformFormatDefinition)
          throws CacheNotFoundException,
                 DataTransformException

引数

inDataDefinition

変換元データと要求電文のフォーマット定義ファイルを格納するオブジェクトを指定します。

要求電文のフォーマット定義ファイルで指定するキャッシュ名には，ユニークな名称を設定してください。

InputDataDefinitionクラスの配列は，マッピング定義で指定した変換元スキーマと同じ定義順序にする必要があります。

outFormatDefinition

応答電文のフォーマット定義ファイルを格納するオブジェクトを指定します。

transformFormatDefinition

データ変換定義ファイルを格納するオブジェクトを指定します。

説明

要求電文と応答電文のN対1変換のデータ変換に対応します。

変換元データおよび要求電文のフォーマット定義ファイルの情報は，配列で複数指定できます。

FormatDefinitionクラスでは，定義ファイルの種別，キャッシュ名，定義ファイル（byte[]）を設定します。定義ファイル（byte[]）については，FormatDataCacheControllerクラスでキャッシュを登録している場合，設定が省略できます。

また，定義ファイルの種別がXML Schemaの場合は設定が省略できます。

注意事項

種別，キャッシュ名，および定義ファイルに，nullまたは無効な値は指定できません。

定義ファイルの種別がバイナリフォーマット定義またはデータ変換定義である場合，transformメソッド実行時にキャッシュがなく，定義ファイル（byte[]）の設定も省略されていると，例外（CacheNotFoundException）が発生します。

N対1変換の場合，要求電文のフォーマット定義ファイルに使用するキャッシュ名は，マッピング定義で指定した変換元のスキーマ論理名と同じ名称にする必要があります。

戻り値

変換後のデータを返します。

例外

データ変換処理で定義ファイルのキャッシュが見つからない場合，例外（CacheNotFoundException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC41002-E）をメッセージログに出力します。

データ変換APIの処理中に内部エラーが発生した場合，例外（DataTransformException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC41000-E）をメッセージログに出力します。

メソッドの引数が不正の場合，例外（DataTransformException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC41013-E）をメッセージログに出力します。不正となる引数を次に示します。

・各引数がnullのとき

・空の配列が指定されたとき

・キャッシュ名が空文字列のとき

・定義ファイルの種別が不正なとき

データ変換処理で例外が発生した場合，例外（DataTransformException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC41005-E）をメッセージログに出力します。

キャッシュの登録処理が失敗した場合，例外（DataTransformException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC41006-E）をメッセージログに出力します。

●transform（1対1変換限定）

要求電文と応答電文の1対1変換だけ可能です。推奨しません。

引数で指定した変換元のデータに対し，データ変換処理を実行し，変換後のデータを返します。

このメソッドはスレッドセーフです。

形式

byte[] transform(byte[] data,
                 FormatDefinition inFormatDefinition,
                 FormatDefinition outFormatDefinition,
                 FormatDefinition transformFormatDefinition)
          throws CacheNotFoundException,
                 DataTransformException

引数

data

変換元データを指定します。

inFormatDefinition

要求電文のフォーマット定義ファイルを格納するオブジェクトを指定します。

outFormatDefinition

応答電文のフォーマット定義ファイルを格納するオブジェクトを指定します。

transformFormatDefinition

データ変換定義ファイルを格納するオブジェクトを指定します。

説明

要求電文と応答電文の1対1のデータ変換に対応します。

データ変換をするには，要求電文と応答電文のフォーマット定義，およびデータ変換定義の情報が必要です。

定義ファイルの情報はFormatDefinitionクラスで指定します。

FormatDefinitionクラスでは，定義ファイルの種別，およびキャッシュ名の設定が必須です。

バイナリフォーマット定義，およびデータ変換定義のキャッシュを登録していない場合は，定義ファイルの情報もFormatDefinitionクラスに指定してください。

注意事項

種別，キャッシュ名，および定義ファイルに，nullまたは無効な値は指定できません。

XML Schemaの定義ファイルの情報は，このメソッドで使用されません。定義ファイルの種別とキャッシュ名を，FormatDefinitionクラスで指定してください。

戻り値

変換後のデータを返します。

例外

データ変換処理で定義ファイルのキャッシュが見つからない場合，例外（CacheNotFoundException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC41002-E）をメッセージログに出力します。

データ変換APIの処理中に内部エラーが発生した場合，例外（DataTransformException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC41000-E）をメッセージログに出力します。

メソッドの引数が不正の場合，例外（DataTransformException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC41001-E）をメッセージログに出力します。不正となる引数を次に示します。

・各引数がnullのとき

・空の配列が指定されたとき

・キャッシュ名が空文字列のとき

・定義ファイルの種別が不正なとき

データ変換処理で例外が発生した場合，例外（DataTransformException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC41005-E）をメッセージログに出力します。

キャッシュの登録処理が失敗した場合，例外（DataTransformException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC41006-E）をメッセージログに出力します。

●stop

停止処理を実行します。

形式

void stop()

(b)　FormatDataCacheControllerインターフェース

データ変換基盤のキャッシュ操作を実行するインターフェースです。

バイナリフォーマット定義（FDX），データ変換定義（XSLT）のキャッシュに関する操作を提供します。

●クラス定義

public interface FormatDataCacheController

説明

キャッシュの登録や削除の対象となるキャッシュの情報は，FormatDefinitionクラスに指定します。FormatDefinitionインスタンスの生成時に，定義ファイルの種別やキャッシュ名を設定し，このクラスの各メソッドにFormatDefinitionインスタンスを設定してください。

注意事項

このクラスで，XML Schemaのキャッシュ操作はできません。このクラスの各メソッドの引数にXML Schemaを指定すると例外が発生します。

●メソッド

FormatDataCacheControllerインターフェースのメソッドを次の表に示します。

表12‒7　FormatDataCacheControllerインターフェースのメソッド

メソッド名

説明

clear

フォーマット定義およびデータ変換定義のキャッシュをすべて削除します。

contains

フォーマット定義およびデータ変換定義のキャッシュが含まれている場合にtrueを返します。

getCacheNameList

フォーマット定義およびデータ変換定義のキャッシュ名の一覧を返します。

register

フォーマット定義およびデータ変換定義のキャッシュを登録します。

remove

フォーマット定義およびデータ変換定義のキャッシュを削除します。

●clear

フォーマット定義およびデータ変換定義のキャッシュをすべて削除します。キャッシュが一つも登録されていない場合は，削除対象が存在しないので，処理をしないで終了します（正常終了となります）。

このメソッドはスレッドセーフです。

形式

void clear()
          throws DataTransformException

引数

ありません。

戻り値

ありません。

例外

データ変換APIの処理中に内部エラーが発生した場合，例外（DataTransformException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC41000-E）をメッセージログに出力します。

●contains

フォーマット定義およびデータ変換定義のキャッシュが含まれている場合にtrueを返します。

このメソッドはスレッドセーフです。

形式

boolean contains(FormatDefinition formatDefinition)
          throws DataTransformException

引数

formatDefinition

定義ファイルの情報を格納するオブジェクトを指定します。

説明

FormatDefinitionクラスに設定した種別，およびキャッシュ名と一致するキャッシュから検索します。

注意事項

種別，およびキャッシュ名にnullまたは無効な値は指定できません。

戻り値

キャッシュが登録されている場合はtrueを返します。

例外

データ変換APIの処理中に内部エラーが発生した場合，例外（DataTransformException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC41000-E）をメッセージログに出力します。

メソッドの引数が不正の場合，例外（DataTransformException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC41001-E）をメッセージログに出力します。不正となる引数を次に示します。

・各引数がnullのとき

・キャッシュ名が空文字列のとき

・定義ファイルの種別が不正なとき

●getCacheNameList

フォーマット定義およびデータ変換定義のキャッシュ名の一覧を返します。

このメソッドはスレッドセーフです。

形式

java.util.Set<java.lang.String> getCacheNameList(FormatDataKind formatDataKind)
          throws DataTransformException

引数

formatDataKind

定義ファイルの種別を指定します。

注意事項

XML Schema（XSD）を表す種別は指定できません。

キャッシュがひとつも登録されていない場合は空のSetを返します。

このメソッドでは一覧の順序性を保証しません。

戻り値

キャッシュ名のSetを返します。

例外

データ変換APIの処理中に内部エラーが発生した場合，例外（DataTransformException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC41000-E）をメッセージログに出力します。

メソッドの引数が不正の場合，例外（DataTransformException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC41001-E）をメッセージログに出力します。

●register

フォーマット定義およびデータ変換定義のキャッシュを登録します。

このメソッドはスレッドセーフです。

形式

void register(FormatDefinition formatDefinition)

throws DataTransformException

引数

formatDefinition

定義ファイルの情報を格納するオブジェクトを指定します。

説明

FormatDefinitionクラスに設定した種別，キャッシュ名，定義ファイルのバイト配列を参照し，キャッシュとして登録します。

指定されたキャッシュ名でキャッシュが登録されている場合はキャッシュを更新します。N対1変換の場合，要求電文のフォーマット定義ファイルに使用するキャッシュ名は，マッピング定義で指定した変換元のスキーマ論理名と同じ名称にする必要があります。

注意事項

種別，キャッシュ名，および定義ファイルのバイト配列に，nullまたは無効な値は指定できません。

戻り値

ありません。

例外

メソッドの引数が不正の場合，例外（DataTransformException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC41001-E）をメッセージログに出力します。不正となる引数を次に示します。

・各引数がnullのとき

・空の配列が指定されたとき

・キャッシュ名が空文字列のとき

・定義ファイルの種別が不正なとき

キャッシュの登録処理が失敗した場合，例外（DataTransformException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC41006-E）をメッセージログに出力します。

●remove

フォーマット定義およびデータ変換定義のキャッシュを削除します。指定された種別，キャッシュ名でキャッシュが登録されていない場合は，削除対象が存在しないので，処理をしないで終了します（正常終了となります）。

このメソッドはスレッドセーフです。

形式

void remove(FormatDefinition formatDefinition)

throws DataTransformException

引数

formatDefinition

定義ファイルの情報を格納するオブジェクトを指定します。

説明

FormatDefinitionクラスに設定した種別，キャッシュ名と一致するキャッシュを削除します。

注意事項

種別，およびキャッシュ名にnullまたは無効な値は指定できません。

戻り値

ありません。

例外

データ変換APIの処理中に内部エラーが発生した場合，例外（DataTransformException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC41000-E）をメッセージログに出力します。

メソッドの引数が不正の場合，例外（DataTransformException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC41001-E）をメッセージログに出力します。不正となる引数を次に示します。

・各引数がnullのとき

・キャッシュ名が空文字列のとき

・定義ファイルの種別が不正なとき

(3)　クラスの詳細

(a)　DataTransformerCacheManagerクラス

データ変換APIのインスタンスを管理するクラスです。

●クラス定義

public class DataTransformerCacheManager
extends java.lang.Object

説明

このクラスは，DataTransformerインスタンスを複数保持し，グループ名という一意の識別子で管理します。

データ変換処理を呼び出す前に，getDataTransformerメソッドにグループ名を指定し，DataTransformerインスタンスを取得してください。データ変換処理はDataTransformerインスタンスから呼び出します。

DataTransformerインスタンスは，getDataTransformerメソッドの呼び出し時にキャッシュに存在しない場合，生成されます。

DataTransformerインスタンスは，データ変換基盤のキャッシュとロガーを保持します。キャッシュ数の上限数などの値はシステムプロパティ値が適用されます。

値を変更する場合は，システムプロパティを変更し，DataTransformerインスタンスを再作成してください。

FormatDataCacheControllerインスタンスは，データ変換基盤のキャッシュに対する操作を提供します。グループ名に関連するDataTransformerインスタンスにアクセスし，キャッシュの登録や削除をします。

キャッシュ処理を呼び出す前に，createFormatDataCacheControllerメソッドを呼び出し，FormatDataCacheControllerインスタンスを生成してください。

●メソッド

DataTransformerCacheManagerクラスのメソッドを次の表に示します。

表12‒8　DataTransformerCacheManagerクラスのメソッド

メソッド名

説明

createFormatDataCacheController

FormatDataCacheControllerインスタンスを生成します。

getDataTransformer

指定されたグループ名に関連付けられているDataTransformerインスタンスを返します。

removeDataTransformer

指定されたグループ名に関連付けられているDataTransformerインスタンスを削除します。

●createFormatDataCacheController

FormatDataCacheControllerインスタンスを生成します。

形式

public static FormatDataCacheController createFormatDataCacheController(java.lang.String groupName)

throws DataTransformException

引数

groupName

グループ名を指定します。

戻り値

FormatDataCacheControllerインスタンスを返します。

例外

データ変換APIの処理中に内部エラーが発生した場合，例外（DataTransformException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC41000-E）をメッセージログに出力します。

メソッドの引数が不正の場合，例外（DataTransformException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC41001-E）をメッセージログに出力します。

プロパティの値が不正の場合，例外（DataTransformException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC41004-E）をメッセージログに出力します。

●getDataTransformer

指定されたグループ名に関連付けられているDataTransformerインスタンスを返します。

グループ名に関連付けられているインスタンスが存在しない場合は，新規に生成します。

形式

public static DataTransformer getDataTransformer(java.lang.String groupName)

throws DataTransformException

引数

groupName

グループ名を指定します。

戻り値

DataTransformerインスタンスを返します。

例外

データ変換APIの処理中に内部エラーが発生した場合，例外（DataTransformException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC41000-E）をメッセージログに出力します。

メソッドの引数が不正の場合，例外（DataTransformException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC41001-E）をメッセージログに出力します。

プロパティの値が不正の場合，例外（DataTransformException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC41004-E）をメッセージログに出力します。

●removeDataTransformer

指定されたグループ名に関連付けられているDataTransformerインスタンスを削除します。インスタンスが存在しない場合は，削除処理をしません。

DataTransformerインスタンスを削除する前にDataTransformerインスタンスの停止処理が呼び出されます。

形式

public static boolean removeDataTransformer(java.lang.String groupName)
          throws DataTransformException

引数

groupName

グループ名を指定します。

戻り値

インスタンスが削除された場合はtrueを返します。

例外

メソッドの引数が不正の場合，例外（DataTransformException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC41001-E）をメッセージログに出力します。

(b)　FormatDefinitionクラス

フォーマット定義およびデータ変換定義を格納するクラスです。

●クラス定義

public class FormatDefinition
extends java.lang.Object

説明

コンストラクタに次に示す情報を指定してください。

定義ファイルの種別を表すFormatDataKind列挙型

定義ファイルの種別は，データ変換処理，およびキャッシュのすべての処理で必要な情報です。

キャッシュ名

次の処理で必要な情報です。

・データ変換

・キャッシュの登録

・キャッシュの削除

・キャッシュの存在確認

定義ファイルのバイト配列

データ変換処理とキャッシュの登録で使用します。

●コンストラクタ

FormatDefinitionクラスのコンストラクタを次の表に示します。

表12‒9　FormatDefinitionクラスのコンストラクタ

コンストラクタ名

説明

FormatDefinition

（形式1）

FormatDefinitionインスタンスを生成し，定義情報の種別およびキャッシュ名を設定します。

（形式2）

FormatDefinitionインスタンスを生成し，定義情報の種別，キャッシュ名，および定義ファイルのバイト配列を設定します。

●FormatDefinition（形式1）

FormatDefinitionインスタンスを生成し，定義情報の種別およびキャッシュ名を設定します。

形式

public FormatDefinition(FormatDataKind formatDataKind,
                        java.lang.String cacheName)

引数

formatDataKind

定義ファイルの種別を指定します。

cacheName

定義ファイルのキャッシュ名を指定します。

●FormatDefinition（形式2）

FormatDefinitionインスタンスを生成し，定義情報の種別，キャッシュ名，および定義ファイルのバイト配列を設定します。

形式

public FormatDefinition(FormatDataKind formatDataKind,
                        java.lang.String cacheName,
                        byte[] definitionBytes)

引数

formatDataKind

定義ファイルの種別を指定します。

cacheName

定義ファイルのキャッシュ名を指定します。

definitionBytes

定義ファイルのバイト配列を指定します。

●メソッド

FormatDefinitionクラスのメソッドを次の表に示します。

表12‒10　FormatDefinitionクラスのメソッド

メソッド名

説明

getCacheName

定義ファイルのキャッシュ名を返します。

getDefinitionBytes

定義ファイルのバイト配列を返します。

getFormatDataKind

定義ファイルの種別をFormatDataKind列挙型で返します。

●getCacheName

定義ファイルのキャッシュ名を返します。

形式

public java.lang.String getCacheName()

戻り値

定義ファイルのキャッシュ名を返します。

●getDefinitionBytes

定義ファイルのバイト配列を返します。

形式

public byte[] getDefinitionBytes()

戻り値

定義ファイルのバイト配列を返します。

●getFormatDataKind

定義ファイルの種別をFormatDataKind列挙型で返します。

形式

public FormatDataKind getFormatDataKind()

戻り値

定義ファイルの種別を返します。

(c)　InputDataDefinitionクラス

変換元データおよび要求電文のFormatDefinitionオブジェクトを格納するクラスです。

●クラス定義

public class InputDataDefinition
extends java.lang.Object

説明

コンストラクタに次に示す情報を指定してください。

変換元データ

要求電文のFormatDefinitionオブジェクト

●コンストラクタ

InputDataDefinitionクラスのコンストラクタを次の表に示します。

表12‒11　InputDataDefinitionクラスのコンストラクタ

コンストラクタ名

説明

InputDataDefinition

InputDataDefinitionインスタンスを生成します。

形式

public InputDataDefinition(byte[] data,
                           FormatDefinition inFormatDefinition)

引数

data

変換元データを指定します。

inFormatDefinition

要求電文のFormatDefinitionオブジェクトを指定します。

●メソッド

InputDataDefinitionクラスのメソッドを次の表に示します。

表12‒12　InputDataDefinitionnクラスのメソッド

メソッド名

説明

getData

変換元データを返します。

getInFormatDefinition

要求電文のFormatDefinitionオブジェクトを返します。

●getData

変換元データを返します。

形式

public byte[] getData()

戻り値

変換元データ

●getInFormatDefinition

要求電文のFormatDefinitionオブジェクトを返します。

形式

public FormatDefinition getInFormatDefinition()

戻り値

要求電文のFormatDefinitionオブジェクトを返します。

(4)　列挙型の詳細

(a)　FormatDataKind

フォーマット定義およびデータ変換定義の種別を表す列挙型です。

●定義

public enum FormatDataKind
extends java.lang.Enum<FormatDataKind>

●定数

FormatDataKindの列挙型定数を次の表に示します。

表12‒13　FormatDataKindの列挙型定数

定数名

説明

FDX

バイナリフォーマット定義であることを表します。

XSD

XML Schemaであることを表します。

XSLT

XSLTスタイルシート（データ変換定義）であることを表します。

●FDX

バイナリフォーマット定義であることを表します。

形式

public static final FormatDataKind FDX

●XSD

XML Schemaであることを表します。

形式

public static final FormatDataKind XSD

●XSLT

XSLTスタイルシート（データ変換定義）であることを表します。

形式

public static final FormatDataKind XSLT

●メソッド

FormatDataKindのメソッドを次の表に示します。

表12‒14　FormatDataKindのメソッド

メソッド名

説明

valueOf

指定した名前を持つこの型の列挙型定数を返します。

values

この列挙型の定数を含む配列を宣言されている順序で返します。

●valueOf

指定した名前を持つこの型の列挙型定数を返します。

形式

public static FormatDataKind valueOf(java.lang.String name)

説明

文字列は，この型の列挙型定数を宣言するのに使用した識別子と正確に一致している必要があります（余分な空白文字を含めることはできません）。

引数

name

返される列挙型定数の名前を指定します。

戻り値

指定した名前の列挙型定数を返します。

例外

この列挙型に指定した名前の定数がない場合，例外（java.lang.IllegalArgumentException）をスローします。

引数がnullの場合，例外（java.lang.NullPointerException）をスローします。

●values

この列挙型の定数を含む配列を宣言されている順序で返します。

形式

public static FormatDataKind[] values()

説明

このメソッドは，次のようにして定数を反復するために使用できます。

for(FormatDataKind c: FormatDataKind.values())
  System.out.println(c);

戻り値

この列挙型の定数を含む，宣言されている順序での配列を返します。

例外

ありません。

(5)　例外クラスの詳細

(a)　CacheNotFoundExceptionクラス

データ変換処理で，フォーマット定義およびデータ変換定義のキャッシュが見つからなかったことを通知する例外クラスです。

●クラス定義

public class CacheNotFoundException
extends java.lang.Exception

●コンストラクタ

CacheNotFoundExceptionクラスのコンストラクタを次の表に示します。

表12‒15　CacheNotFoundExceptionクラスのコンストラクタ

コンストラクタ名

説明

CacheNotFoundException

（形式1）

空のCacheNotFoundExceptionインスタンスを生成します。

（形式2）

CacheNotFoundExceptionインスタンスを生成し，詳細メッセージを設定します。

（形式3）

CacheNotFoundExceptionインスタンスを生成し，詳細メッセージとキャッシュ名を設定します。

●CacheNotFoundException（形式1）

空のCacheNotFoundExceptionインスタンスを生成します。

形式

public CacheNotFoundException()

引数

ありません。

●CacheNotFoundException（形式2）

CacheNotFoundExceptionインスタンスを生成し，詳細メッセージを設定します。

形式

public CacheNotFoundException(java.lang.String s)

引数

s

詳細メッセージを指定します。

●CacheNotFoundException（形式3）

CacheNotFoundExceptionインスタンスを生成し，詳細メッセージとキャッシュ名を設定します。

形式

public CacheNotFoundException(java.lang.String s,
          java.lang.String cacheName)

引数

s

詳細メッセージを指定します。

cacheName

定義ファイルのキャッシュ名を指定します。

●メソッド

CacheNotFoundExceptionクラスのメソッドを次の表に示します。

表12‒16　CacheNotFoundExceptionクラスのメソッド

メソッド名

説明

getCacheName

定義ファイルのキャッシュ名を返します。

●getCacheName

定義ファイルのキャッシュ名を返します。

形式

public java.lang.String getCacheName()

戻り値

定義ファイルのキャッシュ名を返します。

(b)　DataTransformExceptionクラス

データ変換APIの例外を扱うクラスです。

●クラス定義

public class DataTransformException
extends java.lang.Exception

●コンストラクタ

DataTransformExceptionクラスのコンストラクタを次の表に示します。

表12‒17　DataTransformExceptionクラスのコンストラクタ

コンストラクタ名

説明

DataTransformException

（形式1）

空のDataTransformExceptionインスタンスを生成します。

（形式2）

DataTransformExceptionインスタンスを生成し，詳細メッセージを設定します。

（形式3）

DataTransformExceptionインスタンスを生成し，例外の原因となるクラスを設定します。

（形式4）

DataTransformExceptionインスタンスを生成し，詳細メッセージと例外の原因となるクラスを設定します。

●DataTransformException（形式1）

空のDataTransformExceptionインスタンスを生成します。

形式

public DataTransformException()

引数

ありません。

●DataTransformException（形式2）

DataTransformExceptionインスタンスを生成し，詳細メッセージを設定します。

形式

public DataTransformException(java.lang.String s)

引数

s

詳細メッセージを指定します。

●DataTransformException（形式3）

DataTransformExceptionインスタンスを生成し，例外の原因となるクラスを設定します。

形式

public DataTransformException(java.lang.Throwable t)

引数

t

例外の原因となるクラスを指定します。

●DataTransformException（形式4）

DataTransformExceptionインスタンスを生成し，詳細メッセージと例外の原因となるクラスを設定します。

形式

public DataTransformException(java.lang.String s,
                              java.lang.Throwable t)

引数

s

詳細メッセージを指定します。

t

例外の原因となるクラスを指定します。

12.1.4　データ変換APIの使用方法

データ変換APIの使用方法について説明します。

(1)　クラスパスの設定

usrconf.cfg（J2EEサーバ用オプション定義ファイル）にcscdt_api.jarファイルのクラスパスを指定してください。

usrconf.cfgの詳細については，マニュアル「アプリケーションサーバ リファレンス 定義編(サーバ定義)」の「2.2.2　usrconf.cfg（J2EEサーバ用オプション定義ファイル）」を参照してください。

(2)　定義ファイルのキャッシュ登録

データ変換APIでは定義ファイルのキャッシュの利用を推奨します。キャッシュ登録を実装する手順のシーケンスを次に示します。

全体を通した実装例は「12.1.5(1)　定義ファイルのキャッシュ登録」を参照してください。

図12‒4　キャッシュ登録を実装する手順のシーケンス

キャッシュ登録を実装する手順を次に示します。

定義ファイルの読み込み

キャッシュを登録する定義ファイルをバイト配列で読み込みます。キャッシュできる定義ファイルの種類については，「12.1.2(2)　キャッシュ操作」を参照してください。

FormatDefinitionインスタンスの生成

FormatDefinitionクラスのコンストラクタに次の引数を指定して，FormatDefinitionインスタンスを生成してください。

第一引数：定義ファイルの種別

第二引数：定義ファイルのキャッシュ名

第三引数：手順1で読み込んだ定義ファイルのバイト配列

FormatDefinitionインスタンスの生成の記述例を次に示します。

FormatDefinition formatDefinition = new FormatDefinition(
FormatDataKind.FDX, cacheName, definitionBytes);

定義ファイルの種別はFormatDataKind列挙型で指定します。定義ファイルの種別とFormatDataKind列挙型の対応を次の表に示します。

表12‒18　定義ファイルの種別とFormatDataKind列挙型の対応表

定義ファイルの種別

FormatDataKind列挙型の指定値

バイナリフォーマット定義

FDX

データ変換定義（XSLTスタイルシート）

XSLT

なお，FormatDataKind列挙型の指定値でXSDを指定すると，キャッシュ登録処理でエラーになります。

FormatDataCacheControllerインスタンスの生成

DataTransformerCacheManagerクラスのcreateFormatDataCacheControllerメソッドを使用し，FormatDataCacheControllerインスタンスを生成します。createFormatDataCacheControllerメソッドの引数には，キャッシュの登録先であるDataTransformerインスタンスのグループ名を指定してください。

FormatDataCacheControllerインスタンスの生成の記述例を次に示します。

FormatDataCacheController formatDataCacheController =
DataTransformerCacheManager.createFormatDataCacheController(groupName);

キャッシュ登録処理の呼び出し

手順3で生成したFormatDataCacheControllerインスタンスのregisterメソッドを使用し，キャッシュを登録します。registerメソッドの引数には，手順2で生成したFormatDefinitionインスタンスを指定してください。

キャッシュ登録処理の呼び出しの記述例を次に示します。

formatDataCacheController.register(formatDefinition);

ほかの定義ファイルのキャッシュ登録処理

キャッシュに登録する定義ファイルがほかに存在する場合は，手順1へ戻り，キャッシュの登録処理を実行してください。

(3)　データ変換の呼び出し

データ変換を実装する手順のシーケンスを次に示します。

全体を通した実装例は「12.1.5(2)　データ変換の呼び出し」を参照してください。

図12‒5　データ変換を実装する手順のシーケンス

データ変換を実装する手順を次に示します。

要求電文の読み込み

データ変換の変換元データである要求電文をバイト配列として読み込みます。

定義ファイルの読み込み

データ変換で使用する定義ファイルをバイト配列として読み込みます。必要な定義ファイルを次に示します。

要求電文フォーマット定義

応答電文フォーマット定義

データ変換定義

次の場合，定義ファイルの読み込みは不要です。

該当する定義ファイルのキャッシュがDataTransformerインスタンスへ登録されている場合

要求電文，および応答電文のデータ形式がXMLの場合

FormatDefinitionインスタンスの生成

FormatDefinitionクラスのコンストラクタに次の引数を指定して，FormatDefinitionインスタンスを生成してください。

第一引数：定義ファイルの種別

第二引数：定義ファイルのキャッシュ名

FormatDefinitionインスタンスは，要求電文フォーマット定義，応答電文フォーマット定義，およびデータ変換定義のそれぞれの情報を格納するインスタンスが必要です。

FormatDefinitionインスタンスの生成の記述例（定義ファイルがキャッシュされている場合）を次に示します。

FormatDefinition inFormatDefinition = new FormatDefinition(
FormatDataKind.FDX, cacheName);

第三引数の登録について次に示します。

定義ファイルのキャッシュがDataTransformerインスタンスへ登録されていない場合は第三引数の登録が必要です。

FormatDefinitionクラスのコンストラクタの第三引数に，手順2で読み込んだバイト配列を指定してください。定義ファイルのキャッシュが登録されている場合は，FormatDefinitionクラスのコンストラクタに定義ファイルのバイト配列を指定しても，データ変換時に無視されます。

要求電文，および応答電文のデータ形式がXMLの場合は第三引数の登録は不要です。

第三引数に定義ファイルのバイト配列を指定しても，データ変換時に無視されます。

FormatDefinitionインスタンスの生成の記述例（定義ファイルがキャッシュされていない場合）を次に示します。

FormatDefinition inFormatDefinition = new FormatDefinition(
FormatDataKind.FDX, cacheName, definitionBytes);

InputDataDefinitionインスタンスの生成

InputDataDefinitionクラスのコンストラクタに次の引数を指定して，InputDataDefinitionインスタンスを生成してください。

第一引数：手順1で生成した要求電文

第二引数：手順3で生成した要求電文のFormatDefinitionインスタンス

InputDataDefinitionインスタンスの生成の記述例を次に示します。

InputDataDefinition[] inDataDefinition = new InputDataDefinition[3];
inDataDefinition[0] = new InputDataDefinition(inputData, inFormatDefinition);
…

DataTransformerインスタンスの取得

DataTransformerCacheManagerクラスのgetDataTransformerメソッドを使用し，DataTransformerインスタンスを取得します。getDataTransformerメソッドの引数には，DataTransformerインスタンスを特定するグループ名を指定してください。

DataTransformerインスタンスの取得の記述例を次に示します。

DataTransformer dataTransformer =
DataTransformerCacheManager.getDataTransformer(groupName);

データ変換の呼び出し

手順5で生成したDataTransformerインスタンスのtransformメソッドを使用し，データ変換を実行します。transformメソッドに次の引数を指定してください。

第一引数：手順4で作成したInputDataDefinitionインスタンス

第二引数：応答電文フォーマット定義のFormatDefinitionインスタンス

第三引数：データ変換定義のFormatDefinitionインスタンス

データ変換の呼び出しの記述例を次に示します。

byte[] outputData = dataTransformer.transform(
inDataDefinition, outFormatDefinition, transformFormatDefinition);

12.1.5　データ変換APIの使用例

キャッシュの登録とデータ変換の使用例を次に示します。

(1)　定義ファイルのキャッシュ登録

Stateless Session Beanを実装し，データ変換APIを使用して定義ファイルのキャッシュの登録処理を呼び出す実装例を次に示します。

●Stateless Session Beanの実装例（Remoteインターフェース）

package test.implementation.ejb;

import java.rmi.RemoteException;
import java.util.Set;

import javax.ejb.EJBObject;

import jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.api.transformer.FormatDataKind;

/**
 * 受付処理(Stateless Session Bean)の実装例(Remoteインターフェース)
 */
public interface TestEJBRemote extends EJBObject {
   public boolean registerCache(String groupName, String cacheName, String filePath) throws RemoteException;
   public boolean removeCache(String groupName, String cacheName) throws RemoteException;
   public Set<String> getCacheNameList(String groupName, FormatDataKind formatDataKind) throws RemoteException;
}

●Stateless Session Beanの実装例（Homeインターフェース）

package test.implementation.ejb;

import java.rmi.RemoteException;
import javax.ejb.CreateException;
import javax.ejb.EJBHome;

/**
* 受付処理(Stateless Session Bean)の実装例(Homeインターフェース)
*/
public interface TestEJBHome extends EJBHome {
   public TestEJBRemote create() throws RemoteException, CreateException;
}

●Stateless Session Beanの実装例（Beanクラス）

package test.implementation.ejb;

import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
import java.rmi.RemoteException;
import java.util.Set;

import javax.ejb.CreateException;
import javax.ejb.EJBException;
import javax.ejb.SessionBean;
import javax.ejb.SessionContext;

import jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.api.transformer.DataTransformerCacheManager;
import jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.api.transformer.DataTransformException;
import jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.api.transformer.FormatDataKind;
import jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.api.transformer.FormatDataCacheController;
import jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.api.transformer.FormatDefinition;

/**
 * Stateless Session Beanの実装例(Beanクラス)
 */
public class TestEJBBean implements SessionBean {
public TestEJBBean() {
}
public void ejbActivate() throws EJBException, RemoteException {
}

public void ejbCreate() throws CreateException {
}

public void ejbPassivate() throws EJBException, RemoteException {
}

public void ejbRemove() throws EJBException, RemoteException {
}

public boolean registerCache(
         String groupName, String cacheName, String filePath) {
         boolean ret = false;
         try {
             // オブジェクト取得
             FormatDataCacheController formatDataCacheController =

DataTransformerCacheManager.createFormatDataCacheController(groupName);

             byte[] definitionBytes = Files.readAllBytes(Paths.get(filePath));
             FormatDefinition outFormatDefinition = new FormatDefinition(
                    FormatDataKind.FDX, cacheName, definitionBytes);
             // キャッシュする
             formatDataCacheController.register(outFormatDefinition);

             ret = true;

        } catch (DataTransformException e) {
             // 例外処理を実装する
        } catch (IOException e) {
             // 例外処理を実装する
        } finally {
             // 終了処理を実装する
        }

        return ret;
   }
   public boolean removeCache(String groupName, String cacheName) {

        boolean ret = false;

        try {
            // オブジェクト取得
            FormatDataCacheController formatDataCacheController =

DataTransformerCacheManager.createFormatDataCacheController(groupName);

            // 要求電文フォーマット定義のキャッシュの削除
            FormatDefinition formatDefinition = new FormatDefinition(
                  FormatDataKind.FDX, cacheName);
            formatDataCacheController.remove(formatDefinition);

            ret = true;

        } catch (DataTransformException e) {
            // 例外処理を実装する
        } finally {
            // 終了処理を実装する
        }

        return ret;
   }

   public Set<String> getCacheNameList(String groupName, FormatDataKind formatDataKind) {

        Set<String> cacheNameSet = null;

        try {
            // オブジェクト取得
            FormatDataCacheController formatDataCacheController =

DataTransformerCacheManager.createFormatDataCacheController(groupName);

            // キャッシュ名の一覧取得
            cacheNameSet = formatDataCacheController.getCacheNameList(formatDataKind);

        } catch (DataTransformException e) {
            // 例外処理を実装する
        } finally {
            // 終了処理を実装する
        }

        return cacheNameSet;

   }

   public void setSessionContext(final SessionContext sc) throws EJBException {
   }
}

(2)　データ変換の呼び出し

Message-Driven Beanを実装し，データ変換APIを使用してデータ変換処理を呼び出す実装例を次に示します。

●Message-Driven Beanの実装例（N対1変換の場合）

package test.implementation.mdb;

import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.Arrays;

import javax.ejb.EJBException;
import javax.ejb.MessageDrivenBean;
import javax.ejb.MessageDrivenContext;

import jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.api.transformer.CacheNotFoundException;
import jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.api.transformer.DataTransformerCacheManager;
import jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.api.transformer.DataTransformException;
import jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.api.transformer.InputDataDefinition;
import jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.api.transformer.FormatDataKind;
import jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.api.transformer.FormatDefinition;
import jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.api.transformer.DataTransformer;

import com.hitachi.software.ejb.adapter.tp1.TP1InMessage;
import com.hitachi.software.ejb.adapter.tp1.TP1MessageListener;
import com.hitachi.software.ejb.adapter.tp1.TP1OutMessage;

/**
 * Message-Driven Beanの実装例。(3対1のデータ変換)
 */
public class TestMDB2 implements TP1MessageListener, MessageDrivenBean {

    public TestMDB2() {
    }

    public void setMessageDrivenContext(final MessageDrivenContext context) throws EJBException {
    }

    public void ejbCreate() {
    }

    public void ejbRemove() throws EJBException {
    }

    public TP1OutMessage onMessage(TP1InMessage inMessage) {

        TP1OutMessage outMessage = null;

        try {
            // 入力データの取得
            byte[] inputData = inMessage.getInputData();

            // 入力データの1〜8バイトをグループ名と見なす
            String groupName = new String(Arrays.copyOfRange(inputData, 0, 8)).trim();

            // 入力データの9〜16バイト，17〜24バイト，25〜32バイトを要求電文のフォーマット定義のキャッシュ名と見なす
            String inFormatCacheName1 = new String(Arrays.copyOfRange(inputData, 8, 16)).trim();
            String inFormatCacheName2 = new String(Arrays.copyOfRange(inputData, 16, 24)).trim();
            String inFormatCacheName3 = new String(Arrays.copyOfRange(inputData, 24, 32)).trim();

            // 入力データの33〜40バイトを応答電文のフォーマット定義のキャッシュ名と見なす
            String outFormatCacheName = new String(Arrays.copyOfRange(inputData, 32, 40)).trim();

            // 入力データの41〜48バイトをデータ変換定義のキャッシュ名と見なす
            String transformCacheName = new String(Arrays.copyOfRange(inputData, 40, 48)).trim();

            // 入力データの49〜64バイト，65〜80バイト，81バイト以降を業務データと見なす
            byte[] businessData1 = Arrays.copyOfRange(inputData, 48, 64);
            byte[] businessData2 = Arrays.copyOfRange(inputData, 64, 80);
            byte[] businessData3 = Arrays.copyOfRange(inputData, 80, inputData.length);

            // データ変換公開APIのインスタンスの取得
            DataTransformer dataTransformer = DataTransformerCacheManager.getDataTransformer(groupName);

            // 要求電文フォーマット定義のオブジェクトの生成
            byte[] inDefinitionBytes1 = Files.readAllBytes(Paths.get("ファイルパスを指定する"));
            FormatDefinition inFormatDefinition1 = new FormatDefinition(
                    FormatDataKind.FDX, inFormatCacheName1, inDefinitionBytes1);
            byte[] inDefinitionBytes2 = Files.readAllBytes(Paths.get("ファイルパスを指定する"));
            FormatDefinition inFormatDefinition2 = new FormatDefinition(
                    FormatDataKind.FDX, inFormatCacheName2, inDefinitionBytes2);
            byte[] inDefinitionBytes3 = Files.readAllBytes(Paths.get("ファイルパスを指定する"));
            FormatDefinition inFormatDefinition3 = new FormatDefinition(
                    FormatDataKind.FDX, inFormatCacheName3, inDefinitionBytes3);

            // 業務データと要求電文フォーマット定義のオブジェクトをInputDataDefinitionに設定
            InputDataDefinition[] inDataDefinition = new InputDataDefinition[3];
            inDataDefinition[0] = new InputDataDefinition(businessData1, inFormatDefinition1);
            inDataDefinition[1] = new InputDataDefinition(businessData2, inFormatDefinition2);
            inDataDefinition[2] = new InputDataDefinition(businessData3, inFormatDefinition3);

            // 応答電文フォーマット定義のオブジェクトの生成
            byte[] outDefinitionBytes = Files.readAllBytes(Paths.get("ファイルパスを指定する"));
            FormatDefinition outFormatDefinition = new FormatDefinition(
                    FormatDataKind.FDX, outFormatCacheName, outDefinitionBytes);

            // データ変換定義のオブジェクトの生成
            byte[] transformDefinitionBytes = Files.readAllBytes(Paths.get("ファイルパスを指定する"));
            FormatDefinition transformFormatDefinition = new FormatDefinition(
                    FormatDataKind.XSLT, transformCacheName, transformDefinitionBytes);

            byte[] outputData = null;

            // データ変換処理の呼び出し
            outputData = dataTransformer.transform(inDataDefinition,
                    outFormatDefinition, transformFormatDefinition);

            // 出力データの生成
            outMessage = inMessage.createOutMessage();
            int outoutLength = outputData.length;
            byte[] outBuf = outMessage.getOutputData(outoutLength);
            System.arraycopy(outputData, 0, outBuf, 0, outoutLength);

        } catch (CacheNotFoundException e) {
            // 例外処理を実装する
        } catch (DataTransformException e) {
            // 例外処理を実装する
        } catch (IOException e) {
            // 例外処理を実装する
        } finally {
            // 終了処理を実装する
        }

        return outMessage;
    }
}

12.1.6　データ変換時のボトルネックの特定

データ変換時のボトルネックは，データ変換基盤が出力する性能解析トレースから調査できます。データ変換の前後で出力される0x9A43および0x9A44のイベントIDのOPT（ASCII）には，付加情報として要求電文，応答電文，およびデータ変換定義のキャッシュ名が出力されるため，これらの情報からデータ変換で使用されたキャッシュを特定できます。

0x9A43および0x9A44のOPT（ASCII）の出力例を次に示します。この例では，要求電文フォーマットのキャッシュ名をIn_Cache（N対1変換の場合はIn_Cache1，In_Cache2），応答電文のキャッシュ名をOut_Cache，データ変換定義のキャッシュ名をTrans_Cacheとしています。

1対1変換の場合

In_Cache -> Out_Cache Trans_Cache

N対1変換の場合

In_Cache1, In_Cache2 -> Out_Cache Trans_Cache

12.1.7　データ変換APIの注意事項

データ変換APIでは，定義ファイルのキャッシュを管理しません。データ変換APIで登録した定義ファイルのキャッシュあふれの検知，およびキャッシュあふれの回避について説明します。

(1)　キャッシュあふれの検知

フォーマット定義，およびデータ変換定義のキャッシュを登録できる数に小さな値を設定した場合，キャッシュの登録時に登録済みのキャッシュがあふれることがあります。定義ファイルのキャッシュがあふれているかどうかを，キャッシュ名の一覧取得機能で検知できます。キャッシュ名の一覧を定期的に取得し，以前に取得した一覧と比較することでキャッシュのあふれを検知できます。

(2)　キャッシュあふれの回避

キャッシュのあふれを回避する場合は，データ変換で使用する定義ファイルの最大数よりも大きな値をキャッシュの上限数に設定してください。

12.2　JSON-XML変換APIを使用したデータの形式変換

JSON-XML変換APIは，JSON形式のデータとXML形式のデータを相互に変換するためのAPIです。JSON-XML変換APIを使用したライブラリでは，JSON形式のデータとXML形式のデータを，一定の基準に従って直接変換できます。

JSON-XML変換APIを使用した変換例を次の図に示します。

図12‒6　JSON-XML変換APIを使用した変換例

注意事項

J2EEサーバ上で稼働するJ2EEアプリケーション，またはビジネスプロセス中のJava呼出アクティビティから，JSON-XML変換APIを使用してください。

JSON形式のデータをXML形式のデータに変換，またはXML形式のデータをJSON形式のデータに変換することによって，サービスプラットフォームが提供するデータ変換機能と連携ができます。

データ変換機能と連携する変換例を次の図に示します。

図12‒7　データ変換機能と連携する変換例

データ変換機能に設定するフォーマット（XMLスキーマ）は，JSON変換ツールで生成します。JSON変換ツールは，JSON形式のデータを受け取り，JSON-XML変換後のXML形式のデータに適合するフォーマットを生成します。

JSON変換ツールの詳細については，「13.　JSON変換ツールを使用したデータ変換」を参照してください。

JSON形式のデータからフォーマット（XMLスキーマ）を作成し，設定するまでの流れを次の図に示します。

図12‒8　JSON形式のデータからフォーマット（XMLスキーマ）を作成，設定するまでの流れ

また，JSON変換ツールを使用して，JSON-XML変換の動作を確認できます。JSON-XML変換をする前にJSON変換ツールを実行して，JSON-XML変換処理が正しくできるかどうか，および変換結果が正しいかどうかを確認してください。

JSON-XML変換で扱うJSONと標準JSONとの差異，およびJSON-XML変換の規則の詳細については，「11.　JSONデータの変換」を参照してください。

12.2.1　JSON-XML変換API変換定義の設定

JSON-XML変換API変換定義で，JSON-XML変換APIの変換動作を設定することができます。変換動作を設定する場合は，次に示すJsonXmlConverterPropertyクラスを使用します。

JSON-XML変換APIの詳細については，「12.2.3　JSON-XML変換APIの詳細」を参照してください。

パッケージ

jp.co.Hitachi.soft.csc.common.converter.json

クラス

JsonXmlConverterProperty

メソッド名とデフォルト値を次に示します。JSON形式からXML形式に変換する際の変換動作を変更できます。

表12‒19　JSON-XML変換の変更可能な動作と対応するメソッド名およびデフォルト値

項番

メソッド名

デフォルト値

説明

1

setArrayName

csc-array

csc-array要素の要素名を変更できます。

2

setElementName

csc-element

csc-element要素の要素名を変更できます。

3

setSimpleElementName

csc-simple

csc-simple要素の要素名を変更できます。

4

setObjectName

csc-object

csc-object要素の要素名を変更できます。

5

setTypeIncludeEnabled

false

JSON形式データの種別を，XML形式データの属性に含めるかどうかを設定できます。

各メソッドの詳細を次に示します。(1)〜(5)と表の項番1〜5は対応しています。

(1)　csc-array要素の要素名の変更

NCName書式の値で任意の名称を設定できます。配列から始まるJSON形式データをXML形式データに変換する際に使用される，csc-array要素の要素名です。

(2)　csc-element要素の要素名の変更

NCName書式の値で任意の名称を設定できます。JSONの配列をXMLに変換する際に使用される，csc-element要素の要素名です。変換後の要素名は，「設定値＋アンダーバー（_）＋親要素名」となります。

(3)　csc-simple要素の要素名の変更

NCName書式の値で任意の名称を設定できます。JSONの配列をXMLに変換する際に使用される，csc-simple要素の要素名です。

(4)　csc-object要素の要素名の変更

NCName書式の値で任意の名称を設定できます。オブジェクトから始まるJSON形式データをXML形式データに変換する際に使用される，csc-object要素の要素名です。

(5)　JSONのデータ種別をXMLの属性に含めるかどうかの設定

JSONの「文字列型」などのデータ種別を，変換後のXMLの属性に含めるかどうかの設定を変更できます。デフォルトでは，JSONのデータ種別をXMLの属性に含めません。JSONのデータ種別，および変換後のXMLに設定される属性を次の表に示します。

表12‒20　JSONのデータ種別とXMLの属性の対応表

JSONのデータ種別

XMLの属性

オブジェクト

class="object"

配列

class="array"

文字列

type="string"

数値

type="number"

boolean

type="boolean"

JSONのデータ種別をXMLの属性に含める場合の変換例を，次の図に示します。

図12‒9　JSONのデータ種別をXMLの属性に含める場合の変換例

注

下線が付いている属性がJSONのデータ種別です。

注※

配列値が文字列型，数値型，boolean型の場合，属性はcsc-element要素に設定されます。csc-simple要素には設定されません。

12.2.2　JSON-XML変換APIの障害対策

JSON-XML変換APIで障害が発生した場合の通知方針および対策方法について説明します。

(1)　障害の通知

JSON-XML変換APIで障害が発生した場合，メッセージログにエラーメッセージを出力します。また，DataConvertExceptionクラスをスローしてJSON-XML変換APIの呼び出し元へ通知します。このオブジェクトには，障害発生原因となった例外から取得したメッセージが含まれます。

JSON-XML変換APIで出力するログおよびトレースについて説明します。

メッセージログ

JSON-XML変換APIの実行時に発生した障害のエラー情報をメッセージログへ出力します。

メッセージログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「7.4.1　メッセージログ」を参照してください。

スタックトレース

JSON-XML変換APIはスタックトレースを出力しません。次に示す出力処理はユーザ作成のJ2EEアプリケーションに実装してください。

スタックトレースの出力処理（例外発生時にスローされるDataConvertExceptionクラスのオブジェクトを参照して実装）

変換に使用したデータの出力処理

性能解析トレース

JSON-XML変換APIは，性能解析トレースを出力しません。

電文トレース

JSON-XML変換APIは，電文トレースを出力しません。

JSON-XML変換APIで処理するデータの出力が必要な場合は，必要に応じてJSON形式のデータ，XML形式のデータを出力する処理を実装してください。

(2)　障害発生時の対策

障害発生時の対策方法を次に示します。メッセージの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム メッセージ」の「2.1　KDEC00001〜KDEC19999のメッセージ」を参照してください。

(a)　JSON-XML変換API変換定義の内容が原因のエラーが発生した場合

JSON-XML変換API変換定義の内容が不正な場合は，JsonXmlConverterFactoryクラスのnewJsonXmlConverterメソッド発行時にメッセージログへエラーメッセージ（KDEC11201-E）が出力され，JsonXmlConverterクラスのインスタンスの生成が失敗します。

このエラーが発生した場合は，定義内容を修正して処理を再実行してください。

(b)　データの変換に失敗した場合

変換時に指定したデータが不正な場合は，JsonXmlConverterクラスの変換メソッド発行時に，メッセージログへエラーメッセージ（KDEC11202-E）が出力され，変換処理が失敗します。

このエラーが発生した場合は，指定したデータを修正して処理を再実行してください。

12.2.3　JSON-XML変換APIの詳細

サービスプラットフォームが提供するJSON-XML変換APIは，パッケージ「jp.co.Hitachi.soft.csc.common.converter.json」に所属します。

(1)　パッケージ「jp.co.Hitachi.soft.csc.common.converter.json」に所属するクラス

パッケージ「jp.co.Hitachi.soft.csc.common.converter.json」に所属するインターフェースおよびクラスの一覧を次に示します。

●インターフェース

表12‒21　インターフェースの一覧（パッケージ「jp.co.Hitachi.soft.csc.common.converter.json」）

インターフェース名

説明

JsonXmlConverter

JSON-XML変換を実行するAPIを提供するクラスのインターフェースです。

このクラスのAPIを使用することで，JSON-XML変換を実行できます。

JsonXmlConverterProperty

JSON-XML変換ライブラリの設定を変更するインターフェースです。

●クラス

表12‒22　クラスの一覧（パッケージ「jp.co.Hitachi.soft.csc.common.converter.json」）

クラス名

説明

JsonXmlConverterFactory

JSON-XML変換クラスのファクトリクラスです。

JsonXmlConverterFactory.newInstance()の呼び出しインスタンスを生成してください。

●例外クラス

表12‒23　例外クラスの一覧（パッケージ「jp.co.Hitachi.soft.csc.common.converter.json」）

クラス名

説明

DataConvertException

JSON-XML変換クラスの例外を扱うクラスです。

JSON-XML変換処理中に発生する例外を包括するクラスです。

(2)　インターフェースの詳細

(a)　JsonXmlConverterインターフェース

JSON-XML変換を実行するAPIを提供するクラスのインターフェースです。

このクラスのAPIを使用することで，JSON-XML変換を実行できます。

JSON-XML変換クラスのファクトリクラスのJsonXmlConverterFactory.newJsonXmlConverter()の呼び出しインスタンスを生成してください。

JSON-XML変換クラスは，複数のインスタンスを生成できます。

生成したインスタンスはマルチスレッドで使用できます。

●クラス定義

public interface JsonXmlConverter

●メソッド

JsonXmlConverterインターフェースのメソッドを次の表に示します。

表12‒24　JsonXmlConverterインターフェースのメソッド

メソッド名

説明

json2Xml

JSONをXMLに変換するメソッドです。

引数に指定したJSON形式のデータ（String）を，XML形式のデータ（String）に変換します。

xml2Json

XMLをJSONに変換するメソッドです。

引数に指定したXML形式のデータ（String）を，JSON形式のデータ（String）に変換します。

●json2Xml

引数に指定したJSON形式のデータ（String）を，XML形式のデータ（String）に変換します。

形式

java.lang.String json2Xml (java.lang.String json)
          throws DataConvertException

引数

json

変換元のJSON形式のデータを指定します。

なお，null，空文字，およびnull文字列は指定できません。

戻り値

JSON形式のデータを変換したXML形式のデータを返します。

例外

DataConvertException：JSON-XML変換処理でエラーが発生した場合にスローされる例外

次の場合に例外（DataConvertException）をスローし，エラーメッセージ（KDEC11202-E）をメッセージログに出力します。

JSONデータがnullの場合

JSONデータが空の場合

JSONデータがnull文字列だけの場合

引数に指定したJSON形式のデータが不正などでJSON-XML変換処理の実行に失敗した場合

●xml2Json

引数に指定したXML形式のデータ（String）を，JSON形式のデータ（String）に変換します。

形式

java.lang.String xml2Json (java.lang.String xml)
          throws DataConvertException

引数

xml

変換元のXMLデータを指定します。

なお，null，および空文字は指定できません。

戻り値

XML形式のデータを変換したJSON形式のデータを返します。

例外

DataConvertException：JSON-XML変換処理中にエラーが発生した場合にスローされる例外

次の場合に例外をスローし，エラーメッセージ（KDEC11202-E）をメッセージログに出力します。

XMLデータがnullの場合

XMLデータが空の場合

引数に指定したXML形式のデータが不正などでJSON-XML変換処理の実行に失敗した場合

(b)　JsonXmlConverterPropertyインターフェース

JSON-XML変換ライブラリの設定を変更するインターフェースです。

JsonXmlConverterFactory.createConverterProperties()でインスタンスを取得してください。

設定を変更後，JsonXmlConverterFactory.newJsonXmlConverter(JsonXmlConverterProperty)のパラメタに指定することで，変更した設定を反映することができます。

変更しなかった設定は，デフォルト値を使用します。

●クラス定義

public interface JsonXmlConverterProperty

●注意事項

設定を変更したインスタンスを再利用して，設定の変更やJSON-XML変換を実行しないでください。設定を変更したインスタンスを再利用した場合の動作は保証しません。

●メソッド

JsonXmlConverterPropertyインターフェースのメソッドを次の表に示します。

表12‒25　JsonXmlConverterPropertyインターフェースのメソッド

メソッド名

説明

setArrayName

JSONの配列をXMLの繰り返し要素に変換する際の要素名を変更します。

setElementName

JSONの配列をXMLの繰り返し要素に変換する際に，XMLの繰り返し要素内の子要素名の一部に任意の名称を設定できます。

setObjectName

オブジェクトから始まるJSON形式データを，XML形式に変換する際の要素名に任意の名称を設定できます。

setSimpleElementName

XMLの繰り返し要素内の単純型要素名を設定します。

setTypeIncludeEnabled

JSONデータ型をtype属性に出力するかどうかを設定します。

●setArrayName

JSONからXMLに変換する際に設定します。

配列から始まるJSON形式データを，XML形式に変換する際の要素名に任意の名称を設定できます。

形式

void setArrayName (java.lang.String arrayName)

引数

arrayName

JSONの配列をXMLの繰り返し要素に変換する際に変更する要素名を指定します。

注意事項

NCNameとして使用できる文字列を指定してください。

次の場合は，デフォルトの要素名としてcsc-arrayを使用します。

・設定を変更しない場合

・要素名にnullまたは空文字を設定した場合

●setElementName

JSONからXMLに変換する際に設定します。

JSONの配列をXMLの繰り返し要素に変換する際に，XMLの繰り返し要素内の子要素名の一部に任意の名称を設定できます。

変換後の要素名は，「設定値+アンダースコア(_) +親要素名」となります。

形式

void setElementName (java.lang.String elementName)

引数

elementName

XMLの繰り返し要素内の子要素名を指定します。

注意事項

NCName書式に使用できる文字列を指定してください。

次の場合は，設定値にcsc-elementを使用します。

・設定を変更しない場合

・要素名にnullまたは空文字を設定した場合

●setObjectName

JSONからXMLに変換する際に設定します。

オブジェクトから始まるJSON形式データを，XML形式に変換する際の要素名に任意の名称を設定できます。

形式

void setObjectName (java.lang.String objectName)

引数

objectName

オブジェクトから始まるJSON形式データを，XML形式に変換する際の要素名に任意の名称を設定できます。

注意事項

NCNameとして使用できる文字列を指定してください。

次の場合は，デフォルトの要素名としてcsc-objectを使用します。

・設定を変更しない場合

・nullまたは空文字を設定した場合

●setSimpleElementName

JSONからXMLに変換する，またはXMLからJSONに変換する際の設定をします。

JSONからXMLに変換する場合

JSONの配列の中の単純型要素名に任意の名称を設定することができます。

XMLからJSONに変換する場合

XML解析時に，配列内の単純型要素名を判断するために使用します。

形式

void setSimpleElementName (java.lang.String simpleElementName)

引数

simpleElementName

XMLの繰り返し要素内の単純型要素名を指定します。

なお，単純型要素名の単純型とは，次のことを指します。

・string

・number

・"true"

・"false"

注意事項

NCName書式に使用できる文字列を指定してください。

設定項目を変更してJSONデータからXMLデータを作成し，そのXMLデータからJSONデータに変換する場合は，同じ名称を設定してください。

次の場合は，設定値にcsc-simpleを使用します。

・設定を変更しない場合

・要素名にnullまたは空文字を設定した場合

●setTypeIncludeEnabled

JSONデータ型をtype属性に出力するかどうかを設定します。

JSONからXMLに変換する際に設定します。

デフォルトはfalseです。

形式

void setTypeIncludeEnabled (boolean isTypeIncludeEnabled)

引数

isTypeIncludeEnabled

trueを設定すると，type属性にJSONデータ型を出力します。

falseを設定すると，type属性を出力しません。

(3)　クラスの詳細

(a)　JsonXmlConverterFactoryクラス

JSON-XML変換クラスのファクトリクラスです。

newInstance()の呼び出しインスタンスを生成してください。

変換定義を設定するクラスJsonXmlConverterPropertyの取得，およびJSON-XML変換を実行するAPIを提供するクラスJsonXmlConverterのインスタンスの生成ができます。

●クラス定義

public abstract class JsonXmlConverterFactory
extends java.lang.Object

●コンストラクタ

JsonXmlConverterFactoryクラスのコンストラクタを次に示します。

JsonXmlConverterFactory ()

●JsonXmlConverterFactory

形式

public JsonXmlConverterFactory ()

●メソッド

JsonXmlConverterFactoryクラスのメソッドを次の表に示します。

表12‒26　JsonXmlConverterFactoryクラスのメソッド

メソッド名

説明

createConverterProperties

JSON-XML変換クラスの変換定義を管理するクラスのインスタンスを取得します。

newInstance

JSON-XML変換クラスのファクトリクラスのインスタンスを生成します。

newJsonXmlConverter

JSON-XML変換クラスのインスタンスを生成します。

●createConverterProperties

JSON-XML変換クラスの変換定義を管理するクラスのインスタンスを取得します。

形式

public abstract JsonXmlConverterProperty createConverterProperties ()

戻り値

JSON-XML変換クラスの変換定義を管理するクラスを返します。

例外

ありません。

●newInstance

JSON-XML変換クラスのファクトリクラスのインスタンスを生成します。

形式

public static JsonXmlConverterFactory newInstance ()

戻り値

JSON-XML変換クラスのファクトリクラスのインスタンスを返します。

例外

ありません。

●newJsonXmlConverter（形式1）

JSON-XML変換クラスのインスタンスを生成します。

JSON-XML変換ライブラリ変換定義はデフォルト値を適用します。

JSON-XML変換クラスは，複数のインスタンスを生成できます。

生成したインスタンスはマルチスレッドで使用できます。

public abstract JsonXmlConverter newJsonXmlConverter ()
          throws DataConvertException

戻り値

JSON-XML変換クラスのインスタンスを返します。

例外

DataConvertException：JSON-XML変換処理でエラーが発生した場合にスローされる例外

次の場合に例外をスローし，エラーメッセージ（KDEC11201-E）をメッセージログに出力します。

内部例外が発生した場合

●newJsonXmlConverter（形式2）

JSON-XML変換クラスのインスタンスを生成します。

JSON-XML変換クラスは，複数のインスタンスを生成できます。

生成したインスタンスはマルチスレッドで使用できます。

形式

public abstract JsonXmlConverter newJsonXmlConverter (JsonXmlConverterProperty property)
          throws DataConvertException

引数

property

JSON-XML変換ライブラリ変換定義

なお，nullを指定した場合はデフォルト値が適用されます。

戻り値

JSON-XML変換クラスのインスタンスを返します。

例外

DataConvertException：JSON-XML変換処理でエラーが発生した場合にスローされる例外

次の場合に例外をスローし，エラーメッセージ（KDEC11201-E）をメッセージログに出力します。

変換定義に設定した値が不正な場合

(4)　例外クラスの詳細

(a)　DataConvertExceptionクラス

JSON-XML変換クラスの例外を扱うクラスです。

JSON-XML変換処理中に発生する例外を包括します。

変換定義に設定した値が不正な場合もこの例外がスローされます。

このクラスは，JSON-XML変換APIで発生した例外の情報，および例外の詳細メッセージを保持します。

●クラス定義

public class DataConvertException
extends java.lang.Exception

●コンストラクタ

DataConvertExceptionクラスのコンストラクタを次の表に示します。

表12‒27　DataConvertExceptionクラスのコンストラクタ

コンストラクタ名

説明

DataConvertException

（形式1）

DataConvertExceptionインスタンスを生成し，例外の原因となるクラスを設定します。

（形式2）

DataConvertExceptionインスタンスを生成し，詳細メッセージを設定します。

（形式3）

DataConvertExceptionインスタンスを生成し，詳細メッセージと例外の原因となるクラスを設定します。

●DataConvertException（形式1）

DataConvertExceptionインスタンスを生成し，例外の原因となるクラスを設定します。

形式

public DataConvertException (java.lang.Exception e)

引数

e

例外の原因となるクラスを指定します。

●DataConvertException（形式2）

DataConvertExceptionインスタンスを生成し，詳細メッセージを設定します。

形式

public DataConvertException (java.lang.String errMsg)

引数

errMsg

詳細メッセージを指定します。

●DataConvertException（形式3）

DataConvertExceptionインスタンスを生成し，詳細メッセージと例外の原因となるクラスを設定します。

形式

public DataConvertException (java.lang.String errMsg,
                            java.lang.Throwable e)

引数

errMsg

詳細メッセージを指定します。

e

例外の原因となるクラスを指定します。

12.2.4　JSON-XML変換APIの使用方法

(1)　準備

(a)　J2EEアプリケーション開発時にコンパイラに指定するクラスパスの設定

JSON-XML変換APIを使用してJ2EEアプリケーションを開発する場合，json_xml_api.jarファイルをコンパイラのクラスパスに指定してください。

json_xml_api.jarファイルの格納場所を次に示します。

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥lib¥json_xml_api.jar

注意事項

json_xml_api.jarは開発用のjarのため，usrconf.cfgへの設定は不要です。設定した場合の動作は保証しません。

(2)　JSON-XML変換APIの呼び出し方法

JSON-XML変換APIの呼び出し方法について説明します。

(a)　変換クラスのインスタンスの取得

変換クラスのインスタンスの取得は，JSON-XML変換API変換定義の設定の有無によって異なります。生成したインスタンスはマルチスレッドで使用できます。

変換メソッドの呼び出しごとにインスタンスを作成する必要はありません。

注意事項

インスタンス取得時に設定したJSON-XML変換API変換定義は変更できません。変更が必要な場合は，JsonXmlConverterクラスのインスタンスを再度取得してください。

●JSON-XML変換API変換定義を設定しない場合

JsonXmlConverterFactoryクラスのnewJsonXmlConverterメソッドを使用して，JsonXmlConverterクラスのインスタンスを取得します。

インスタンスを取得する例を次に示します。

JsonXmlConverterFactory factory = JsonXmlConverterFactory.newInstance();
JsonXmlConverter converter = factory.newJsonXmlConverter();

●JSON-XML変換API変換定義を設定する場合

JsonXmlConverterFactoryクラスのnewInstanceメソッドを使用して，JsonXmlConverterFactoryのインスタンスを取得します。

インスタンスを取得する例を次に示します。

JsonXmlConverterFactory factory = JsonXmlConverterFactory.newInstance();

JsonXmlConverterFactoryクラスのcreateConverterPropertiesメソッドを使用して，JsonXmlConverterPropertyクラスのインスタンスを取得します。JsonXmlConverterPropertyクラスのメソッドを使用して変換定義を設定してください。配列名を設定する例を次に示します。

sonXmlConverterProperty property = factory.createConverterProperties();
property.setArrayName("json_arrayName");

JsonXmlConverterFactoryクラスのnewJsonXmlConverterメソッドの引数に，JSON-XML変換API変換定義クラスのインスタンスを指定します。

インスタンスを指定する例を次に示します。

JsonXmlConverter converter = factory.newJsonXmlConverter(property);

(b)　JSON→XML変換処理の呼び出し

JsonXmlConverterクラスのjson2xmlメソッドを使用して変換します。メソッドの引数にはjava.lang.String型のJSON形式のデータを指定してください。

String xml = converter.json2xml(json);

(c)　XML→JSON変換処理の呼び出し

JsonXmlConverterクラスのxml2jsonメソッドを使用して変換します。メソッドの引数にはjava.lang.String型のXMLを指定してください。

String json = converter.xml2json(xml);

12.2.5　JSON-XML変換APIの使用例

JSON-XML変換APIの使用例を次に示します。

(1)　JSON→XML変換

JSON-XML変換APIを使用して，JSON形式のデータをXML形式のデータに変換する場合の実装例を次に示します。

import jp.co.Hitachi.soft.csc.common.converter.json.DataConvertException;
import jp.co.Hitachi.soft.csc.common.converter.json.JsonXmlConverterFactory;
import jp.co.Hitachi.soft.csc.common.converter.json.JsonXmlConverterProperty;
import jp.co.Hitachi.soft.csc.common.converter.json.JsonXmlConverter;

/**JSON-XML変換の実装例(JSON→XML)*/
public class TestClass{

 public void testMethod(String json_str)throws DataConvertException{　※1

  try{
    //JSON-XML変換クラスのファクトリクラスを生成
    JsonXmlConverterFactory factory=JsonXmlConverterFactory.newInstance();
    //変換定義を設定するクラスを取得
    JsonXmlConverterProperty property=factory.createConverterProperties();
    //変換定義を設定（オブジェクト名[data-object]を設定）
    property.setObjectName("data-object");
    //JSON-XML変換を行うクラスを生成
    JsonXmlConverter converter=factory.newJsonXmlConverter(property);

    //JSONデータ(String)→XMLデータ(String)に変換します。
    String xml_str = converter.json2Xml(json_str);　※2

  }catch(DataConvertException e){
    //例外処理
    //・スタックトレース出力処理（発生した例外をJ2EEサーバに伝播させ例外ログに出力，
        または標準エラーストリームに出力など）
    //・変換に使用したデータの出力処理など
    e.printStackTrace();
    throw e;
  }catch(Exception e){
    //省略
  }catch(Throwable t){
    //省略
  }
 }
}

注※1

変換対象のデータ（JSONデータ（String））を示します。

{"key":"val"}

注※2

変換結果のデータ（XMLデータ（String））を示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data-object>
  <key>val</key>
</data-object>

(2)　XML→JSON変換

JSON-XML変換APIを使用して，XML形式のデータをJSON形式のデータに変換を行う場合の実装例を次に示します。

import jp.co.Hitachi.soft.csc.common.converter.json.DataConvertException;
import jp.co.Hitachi.soft.csc.common.converter.json.JsonXmlConverterFactory;
import jp.co.Hitachi.soft.csc.common.converter.json.JsonXmlConverter;

/**JSON-XML変換の実装例(XML→JSON)*/
public class TestClass {

 public void testMethod(String xml_str)throws DataConvertException{　※1

  try{
    //JSON-XML変換クラスのファクトリクラスを生成
    JsonXmlConverterFactory factory=JsonXmlConverterFactory.newInstance();
    //JSON-XML変換を行うクラスを生成
    JsonXmlConverter converter=factory.newJsonXmlConverter();

    //XMLデータ(String)をJSONデータ(String)に変換します。
    String json_str=converter.xml2Json(xml_str);　※2

  }catch (DataConvertException e){
    //例外処理
    //・スタックトレース出力処理（発生した例外をJ2EEサーバに伝播させ例外ログに出力，
        または標準エラーストリームに出力など）
    //・変換に使用したデータの出力処理など
    e.printStackTrace();
    throw e;
  }catch(Exception e){
    //省略
  }catch(Throwable t){
    //省略
  }
 }
}

注※1

変換対象のデータ（XMLデータ（String））を示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data-object>
  <key>val</key>
</data-object>

注※2

変換結果のデータ（JSONデータ（String））を示します。

{"key":"val"}

13　JSON変換ツールを使用したデータ変換

この章では，JSON変換ツールを使用したデータ変換について説明します。

13.1　JSON変換ツールの概要

JSON変換ツールは，サービスプラットフォームでJSON形式のデータを利用するために必要な定義の開発およびデータ変換のテストを支援するためのツールです。

プロパティファイルは，cscjson2xsdコマンド，およびcscjsonxmlconvコマンドで利用できます。プロパティの有効範囲は，コマンド実行単位です。

JSON変換ツールは，次のコマンドで構成されています。

コマンド名

説明

cscjson2xsd

JSON形式データに対応するXMLスキーマを生成します。生成したXMLスキーマをマッピング定義エディタで使用し，マッピング定義を作成します。

cscjsonxmlconv

JSON形式データとXML形式データとを相互に変換した結果をファイルとして生成します。サービスプラットフォームが自動的に変換する結果を，生成されたファイルと突き合わせて確認できます。

JSON変換ツールのコマンドと変換対象のデータの関係を次に示します。

図13‒1　JSON変換ツールのコマンドと変換対象のデータの関係

JSON変換ツールのコマンドは，次の場所に格納されています。必要に応じて，PATH環境変数にパスを追加してください。

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSCTE¥bin

JSON変換ツールの実行には，次の条件が必要です。

ユーザに管理者権限がある。

システム環境変数COSMINEXUS_HOMEが正しく設定されている。

13.1.1　JSON形式データに対応するXMLスキーマの生成

JSON形式のデータを入力として，XMLスキーマを生成するには，cscjson2xsdコマンドを使用します。生成するXMLスキーマは，サービスプラットフォームが自動的にJSON形式のデータから変換するXML形式のデータに対応します。

コマンドの入力として，JSON形式のデータを複数指定できます。複数指定した場合，すべての入力データに対応するXMLスキーマが1つ生成されます。

cscjson2xsdコマンドの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「cscjson2xsd（JSON形式データからXSDファイルへの変換）」を，参照してください。

生成されたXMLスキーマは，出現回数や取り得る値の制限など，必要に応じて手動で修正して構いません。修正後のスキーマが正しいかどうかは，cscjsonxmlconvコマンドで生成したXML形式のデータと突き合わせて確認できます。

参考

cscjson2xsdコマンドを実行すると，内部処理の延長でWindowsのTempフォルダが利用されます。

13.1.2　JSON-XML変換結果の確認

JSON形式のデータとXML形式のデータを相互に変換して，結果をファイルとして生成するには，cscjsonxmlconvコマンドを使用します。なお，変換結果のJSON形式データおよびXML形式データは整形されていません。

cscjsonxmlconvコマンドの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「cscjsonxmlconv（JSON形式データとXML形式データの相互変換）」を参照してください。

13.2　変換動作の変更オプション

JSON形式データとXML形式データとの変換動作を変更するオプションを，プロパティファイルで指定できます。

13.2.1　設定できるプロパティ

プロパティの形式を次に示します。

［json-xml-convert.arrays.parent-element-name=<XML形式データのルート要素の名称>］
［json-xml-convert.arrays.child-element-name=<XML形式データの繰り返し要素の名称>］
［json-xml-convert.arrays.child-simple-element-name=<XML形式データの繰り返し要素内に定義される子要素の名称>］
［json-xml-convert.root-element-name=<XML形式データのルート要素の名称>］
［json-xml-convert.json-type.include={true｜false}］

プロパティの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「3.13　JSON形式データとXML形式データの変換で利用するファイル」を参照してください。

13.2.2　プロパティファイルの指定方法

プロパティファイルは，テンプレートファイルをコピーして使います。テンプレートファイルの格納場所を次に示します。

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥config¥msg¥templates¥csc_json_converter.properties

作成したプロパティファイルは，次に示す2つの方法で指定できます。両方の方法で指定された場合は，コマンドで入力したファイルが有効になります。

(1)　コマンドによる指定

コマンドオプションでプロパティファイルを指定します。指定するプロパティファイルのファイル名は任意です。

コマンドオプションの詳細については，「13.1　JSON変換ツールの概要」を参照してください。

(2)　所定の場所に格納して指定

プロパティファイルを所定のディレクトリに格納することで，自動的にプロパティファイルが読み込まれます。ただし，JSON-XML変換定義ファイルが存在しない場合は，プロパティが指定されていないとみなされます。その場合，プロパティのデフォルト値で動作します。ファイル名は，csc_json_converter.properties固定です。ファイルを格納する所定のディレクトリを次に示します。

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSCTE¥config¥tools¥json

JSON-XML変換定義ファイルについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「3.13.1　JSON-XML変換定義ファイル」を参照してください。

13.2.3　プロパティの指定に関する注意事項

実行環境上でJSON形式データとXML形式データとを変換する場合も，変換動作を制御する実行環境用のプロパティファイルが指定できます。JSON変換ツールによる実行結果が同じになるように，開発環境と実行環境で同一のプロパティファイルを使用してください。

プロパティファイルの記述例を次に示します。

json-xml-convert.arrays.parent-element-name=csc-array
json-xml-convert.arrays.child-element-name=csc-element
json-xml-convert.arrays.child-simple-element-name=csc-simple
json-xml-convert.root-element-name=csc-object
json-xml-convert.json-type.include=false

13.3　効率良くXMLスキーマを生成する方法

cscjson2xsdコマンドを利用して，効率良くXMLスキーマを生成できます。

13.3.1　出現回数の制御

JSON形式データの特定オブジェクトの出現が動的に変更される場合，そのJSON形式データに対応するXMLスキーマでは，特定オブジェクトに該当するXML要素の最小出現回数（minOccurs属性）を0にする必要があります。最小出現回数を0にしないと，マッピング定義の変換先スキーマとして使用したときにマッピングが必要になり，オブジェクトがない状態を表現できません。

特定のオブジェクトの有無が動的に変更される場合，次の2つのJSON形式データのファイルを利用してXMLスキーマを生成します。これによって，特定のオブジェクトに対応するXML要素の最小出現回数を0にできます。

出現が可変となるオブジェクトがすべて出現しているJSON形式データ

出現が可変となるオブジェクトがすべて出現していないJSON形式データ

図13‒2　オブジェクトの出現回数を制御したXMLスキーマの生成

同様に，配列内の値がまったく存在しない（空の配列）データの可能性がある場合，次に示すJSON形式データのファイルを利用してXMLスキーマを生成します。これによって，配列内の値に対応するXML要素の最小出現回数を0にできます。

配列内の値が存在するJSON形式データ

配列内の値がまったく存在しないJSON形式データ

図13‒3　配列要素の出現回数を制御したXMLスキーマの生成

13.3.2　データ型の制御

XML形式のデータをJSON形式のデータに変換する場合，オブジェクト値および配列値は文字列型となります。明示的に数値型，真偽型など，文字列型以外の型でJSON形式の値に変換したいときは，XML形式のデータ要素に属性を指定します。

属性を指定したXML形式のデータをデータ変換で作成するには，属性が定義されたXMLスキーマの作成が必要です。属性が定義されたXMLスキーマは，json-xml-convert.json-type.includeプロパティに「true」を指定することで生成できます。

(1)　データの値の型

XML形式データをJSON形式データに変換すると，オブジェクト値は文字列型として変換されます。文字列型以外にしたいときは，json-xml-convert.json-type.includeに「true」を指定してcscjson2xsdコマンドを実行します。

図13‒4　出力JSON形式データの値の型の制御

参考

json-xml-convert.json-type.includeプロパティで「true」を指定すると，すべての要素に対して属性が付与されます。属性が不要な要素については，XMLスキーマを修正して属性を削除して構いません。

(2)　配列の型

配列要素が1つであるXML形式データをJSON形式データに変換すると，オブジェクトとして変換されます。class属性を指定することで，配列としてJSON形式データに変換できます。

図13‒5　出力JSON形式データの配列の型の制御

13.4　JSON変換ツールの実行例

JSON形式データに対し，cscjson2xsdコマンド，cscjsonxmlconvコマンドをそれぞれ実行した結果の例を示します。コマンド実行時のプロパティの設定はすべてデフォルトとします。

注意事項

cscjsonxmlconvの実行結果は，見やすくするため整形して記載しています。実際の出力データは整形されていません。

13.4.1　実行例1

(1)　入力

JSON形式データ

{
  "Image":{
     "Width":800,
     "Height":600,
     "Title":"View from 15th Floor",
     "Thumbnail":{
        "Url":"http://www.example.com/image/481989943",
        "Height":125,
        "Width":100
     },
     "Animated":false,
     "IDs":[116,943,234,38793]
   }
}

(2)　コマンドの実行結果

cscjson2xsdコマンドの実行結果

<?xml ve rsion="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"elementFormDefault="qualified">
    <xs:element name="csc-object">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="Image"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Image">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="Animated"/>
          <xs:element ref="Height"/>
          <xs:element ref="IDs"/>
          <xs:element ref="Thumbnail"/>
          <xs:element ref="Title"/>
          <xs:element ref="Width"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Animated" type="xs:boolean"/>
    <xs:element name="IDs">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="csc-element_IDs"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="csc-element_IDs">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="csc-simple"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="csc-simple" type="xs:integer"/>
    <xs:element name="Thumbnail">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="Height"/>
          <xs:element ref="Url"/>
          <xs:element ref="Width"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Url" type="xs:anyURI"/>
    <xs:element name="Title" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Height" type="xs:integer"/>
    <xs:element name="Width" type="xs:integer"/>
 </xs:schema>

cscjsonxmlconvコマンドの実行結果

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<csc-object>
  <Image>
   <Animated>false</Animated>
   <Height>600</Height>
   <IDs>
     <csc-element_IDs>
       <csc-simple>116</csc-simple>
     </csc-element_IDs>
     <csc-element_IDs>
       <csc-simple>943</csc-simple>
     </csc-element_IDs>
     <csc-element_IDs>
       <csc-simple>234</csc-simple>
     </csc-element_IDs>
     <csc-element_IDs>
       <csc-simple>38793</csc-simple>
     </csc-element_IDs>
   </IDs>
   <Thumbnail>
     <Height>125</Height>
     <Url>http://www.example.com/image/481989943</Url>
     <Width>100</Width>
   </Thumbnail>
   <Title>View from 15th Floor</Title>
   <Width>800</Width>
  </Image>
</csc-object>

13.4.2　実行例2

(1)　入力

JSON形式データ

{
"elem":-123,
"elem1":123.456,
"elem2":1.0123E-5,
"elem3":"ABC",
"elem4":"123ABC",
"elem5":"日立",
"elem6":"ヒタチ",
"elem7":"",
"elem8":" ",
"elem9":"true",
"elemA":false,
"elemB":"2018-04-01",
"elemC":"2018-04-01T09:00:00",
"elemD":"1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF12",
"elemE":"44GC44GE44GG44GI44GK44GL44GN44GP44GR44GT44GV44GX44GZ44Gb44Go44Gf44Gh44Gk44Gm44Go44Gq44Gr44Gs44Gt44Gu44Gv44Gy44G144G444G744G+44G/44KA44KB44KC44KE44KG44KI44KJ44KK44KL44KM44KS44KS44KTDQo="
}

(2)　コマンドの実行結果

cscjson2xsd コマンド実行結果

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="csc-object">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="elem"/>
        <xs:element ref="elem1"/>
        <xs:element ref="elem2"/>
        <xs:element ref="elem3"/>
        <xs:element ref="elem4"/>
        <xs:element ref="elem5"/>
        <xs:element ref="elem6"/>
        <xs:element ref="elem7"/>
        <xs:element ref="elem8"/>
        <xs:element ref="elem9"/>
        <xs:element ref="elemA"/>
        <xs:element ref="elemB"/>
        <xs:element ref="elemC"/>
        <xs:element ref="elemD"/>
        <xs:element ref="elemE"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="elem" type="xs:integer"/>
  <xs:element name="elem1" type="xs:decimal"/>
  <xs:element name="elem2" type="xs:double"/>
  <xs:element name="elem3" type="xs:NCName"/>
  <xs:element name="elem4" type="xs:NMTOKEN"/>
  <xs:element name="elem5" type="xs:NCName"/>
  <xs:element name="elem6" type="xs:string"/>
  <xs:element name="elem7" type="xs:string"/>
  <xs:element name="elem8" type="xs:string"/>
  <xs:element name="elem9" type="xs:boolean"/>
  <xs:element name="elemA" type="xs:boolean"/>
  <xs:element name="elemB" type="xs:NMTOKEN"/>
  <xs:element name="elemC" type="xs:NMTOKEN"/>
  <xs:element name="elemD" type="xs:hexBinary"/>
  <xs:element name="elemE" type="xs:base64Binary"/>
</xs:schema>

cscjsonxmlconvコマンド実行結果

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <csc-object>
   <elem>-123</elem>
   <elem1>123.456</elem1>
   <elem2>1.0123E-5</elem2>
   <elem3>ABC</elem3>
   <elem4>123ABC</elem4>
   <elem5>日立</elem5>
   <elem6>ヒタチ</elem6>
   <elem7/>
   <elem8>      </elem8>
   <elem9>true</elem9>
  <elemA>false</elemA>
  <elemB>2018-04-01</elemB>
  <elemC>2018-04-01T09:00:00</elemC>

<elemD>1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF12</elemD>
<elemE>44GC44GE44GG44GI44GK44GL44GN44GP44GR44GT44GV44GX44GZ44Gb44Go44Gf44Gh44Gk44Gm44Go44Gq44Gr44Gs44Gt44Gu44Gv44Gy44G144G444G744G+44G/44KA44KB44KC44KE44KG44KI44KJ44KK44KL44KM44KS44KS44KTDQo=</elemE>
 </csc-object>

13.5　JSON変換ツールの注意事項

文字コードとBOMについての注意事項を次に示します。

JSON変換ツールの入力ファイルとして指定するファイルの文字コードは，UTF-8である必要があります。ほかの文字コードの場合，結果が正しく出力されない可能性があります。JSON変換ツールが生成するファイルの文字コードはUTF-8です。

JSON変換ツールの入力ファイルにBOMが付与されている場合，BOMは取り除いて処理されます。JSON変換ツールが生成するファイルにBOMは付与されません。

マッピング対象外の要素を含むXMLスキーマについての注意事項を次に示します。

入力するJSON形式のデータによっては，マッピング対象外の要素となるXMLスキーマが生成される可能性があります。その場合，XMLスキーマを手動で修正してください。

choiceの最小出現回数が0となるケース

次の図に示すように，JSON形式データをそれぞれ別の入力ファイルとして準備します。cscjson2xsdコマンドをディレクトリ指定で実行すると，最小出現回数が0となるchoice構造のXMLスキーマが生成されます。生成されたXMLスキーマをマッピング定義エディタで確認すると，配下の要素がanonymousとなり，BBB要素，およびCCC要素へのマッピングができません。この場合，次の修正によってマッピングができるようになります。

・choiceの最小出現回数を1とする

・choice配下のBBB要素とCCC要素の最小出現回数を0とする

図13‒6　choice構造によりマッピング対象外となるXMLスキーマ例

sequenceの最小出現回数が0になるケース

次の図に示すように，JSON形式データをそれぞれ別の入力ファイルとして準備します。cscjson2xsdコマンドをディレクトリ指定で実行すると，最小出現回数が0となるsequence構造のXMLスキーマが生成されます。生成されたXMLスキーマをマッピング定義エディタで確認すると，配下の要素がanonymousとなり，BBB要素，およびCCC要素へのマッピングができません。この場合，次の修正によりマッピングができるようになります。

・BBB要素とCCC要素を囲むsequenceを削除

・BBB要素とCCC要素の要素の最小出現回数を0とする

図13‒7　sequence構造によりマッピング対象外となるXMLスキーマ例

JSON形式データのオブジェクト出現順序について

XML形式データをJSON形式データに変換する場合，JSON形式データの出現順は，変換前のXML形式データの出現順になります。このため，データ変換後のXML形式データから，JSON形式データの出現順を制御したい場合は，XMLスキーマを修正して出現順を変更してください。

図13‒8　生成するJSON形式データの出現順の制御

付録

付録A　旧バージョンからの移行

旧バージョンの開発環境で使用していたリポジトリ情報を，バージョンアップ後も使用する場合のバージョンアップ方法について説明します。

なお，バージョンアップ前に使用していたリポジトリ情報をそのまま使用して，バージョンアップ後も運用する場合のバージョンアップ方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「付録G　旧バージョンからの移行」を参照してください。

注意

08-10以前の開発環境で使用していたリポジトリ情報は，SOAP 1.1モードの場合だけ移行できます。08-50以降はSOAP 1.1モードおよびSOAP 1.1/1.2併用モードの場合に移行できます。

組み込みデータベースについて

バージョン11以降では，標準で提供していた開発環境で使用できる組み込みデータベースをHiRDB Embedded ServerからHiRDB/Single Serverへ変更しています。組み込みデータベースの用途は開発時の利用に限定されているため，本番環境で利用することはできません。

バージョンアップする場合は，旧バージョンで構築した環境を削除してからバージョンアップしてください。詳細については，マニュアル「アプリケーションサーバ アプリケーション開発ガイド」の「付録F　Developer Version 9からの移行」を参照してください。

付録A.1　移行の対象となるバージョン

リポジトリ情報の移行の対象となる旧バージョンを次に示します。これらのバージョンのリポジトリ情報を移行して，開発環境を11-10にバージョンアップできます。

Service Architect　07-10

Service Architect　07-20

Service Architect　07-50

Service Architect　07-60

Service Architect　08-00

Service Architect　08-10

Service Architect　08-50

Service Architect　08-51

Service Architect　08-53

Service Architect　08-70

Service Architect　09-00

Service Architect　09-50

Service Architect　09-51

Service Architect　09-60

Service Architect　09-70

Service Architect　09-71

Service Architect　09-87

Service Architect　11-00

付録A.2　旧バージョンからの移行手順

次の図に示す(1)〜(6)の手順に従って，サービスプラットフォーム（開発環境）を旧バージョンから11-10へ移行してください。

図A‒1　旧バージョンからの移行手順

図A-1の(1)〜(6)の手順の詳細を次に示します。

(1)　リポジトリのエクスポート

バージョンアップ前の開発環境のリポジトリをエクスポートして，いったん退避します。複数のリポジトリを使用している場合，必要なリポジトリをすべてエクスポートして，退避します。

リポジトリのエクスポート方法の詳細については，「3.2.2　リポジトリをエクスポートする」を参照してください。

(2)　HCSCTEプロジェクトの削除

HCSCTEプロジェクトをいったん削除します。

手順の詳細は，「3.1.4　プロジェクトを削除する」を参照してください。

(3)　開発環境のアンインストール

アンインストールの前に，Eclipseのアンセットアップを実施してください。

手順については，マニュアル「アプリケーションサーバ アプリケーション開発ガイド」の「2.8.2　Eclipse環境のアンセットアップ」を参照してください。

手動でconfigurationフォルダも削除する必要があります。

Eclipseのアンセットアップ後に，旧バージョンのサービスプラットフォームをアンインストールします。サービスプラットフォームのインストールディレクトリ以下のディレクトリ情報を退避したあとに，旧バージョンのサービスプラットフォームをアンインストールすることをお勧めします。

注意

J2EEサーバ，Management Server，PRFなど実行環境の構成要素を停止してからアンインストールしてください。

組み込みデータベースを使用している場合，組み込みデータベースを停止してからアンインストールしてください。

(4)　開発環境のインストール

開発環境で11-10のサービスプラットフォームをインストールしてバージョンアップします。

また，バージョンに対応したEclipseをセットアップします。

注意

09-71より前のバージョンから移行する場合の注意

09-71からSOAPモードのデフォルトがSOAP1.1/1.2併用モードに変更されたため，インストール直後のSOAPモードはSOAP1.1/1.2併用モードです。旧バージョンで指定したSOAPモードと同じSOAPモードを設定してください。SOAPモードの設定手順については「2.2.4　SOAPモードの選択」を参照してください。

次に示すディレクトリ配下の情報を必要に応じて退避してからインストールしてください。

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSCTE¥Samples

(5)　HCSCTEプロジェクトの作成

バージョンアップした開発環境で，新たにHCSCTEプロジェクトを作成します。また，リポジトリとして利用するディレクトリを指定します。なお，リポジトリとして利用するディレクトリには，運用環境のリポジトリを指定しないでください。

手順の詳細は，「3.1.1　プロジェクトを作成する」を参照してください。

旧バージョンで外部バインディングファイルを利用していた場合は，Eclipseでファイルを指定し直す必要があります。手順の詳細は，「付録K　外部バインディングファイルを利用したWSDLのカスタマイズ」を参照してください。

(6)　リポジトリのインポート

「(1)　リポジトリのエクスポート」でエクスポートしたリポジトリ情報を開発環境にインポートします。

旧バージョンのリポジトリをインポートすると，パッケージングおよび配備定義が自動で実施され，リポジトリ情報が今バージョンに引き継がれます。なお，パッケージングおよび配備定義が自動で実施されるのは，旧バージョンでパッケージングおよび配備定義したサービスアダプタ，ビジネスプロセス，およびユーザ定義受付だけです。旧バージョンのDBアダプタは使用しないで，新規に追加してください。DBアダプタを新規に追加する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「3.2.5　DBアダプタを新規に追加する」を参照してください。

リポジトリのインポート方法については，「3.2.3　リポジトリをインポートする」を参照してください。

注意

07-50より前のバージョンから移行する場合の注意

SessionBeanアダプタのユーザ定義クラスに次のファイル名が設定されているときは，警告メッセージが表示されます。

・csmsvcadpdef.jar

・cscmsg_adpejb.jar

警告メッセージが表示された場合，サービスアダプタ定義画面で，上記のユーザ定義クラスを削除し，ファイル名を変更してから，再度設定してください。

07-50より前のバージョンで定義したビジネスプロセスの変数で，デフォルト名前空間が指定されていない電文フォーマットのスキーマファイルが設定されている場合，バージョンアップ後に電文フォーマットファイルを登録し直してください。

07-60以降のバージョンから移行する場合の注意

07-60以降のバージョンから移行する場合，実行環境に配備するサービスアダプタおよびユーザ定義受付は，開発環境にインポートして再度パッケージングしてください。サービスアダプタを再度パッケージングしないと，メッセージKDEC03007-Eが出力されないことがあります。また，ユーザ定義受付を再度パッケージングしないと，メッセージKDEC00001-Eで不正な埋字が出力されることがあります。パッケージングの方法については，「8.2　パッケージング」を参照してください。

08-10より前のバージョンから移行する場合の注意

データ変換定義で，sequence要素またはchoice要素下に，出現回数が1回に固定されている次の要素（コンポジタ）を定義している場合，ノードの表示が変更されるため，マッピング定義ファイルで使用しているXML Schemaが変更されている旨のエラーメッセージが表示されます。

sequence

choice

エラーメッセージが表示された場合は，再度マッピング定義を起動し，変更を反映させてください。

09-50より前のバージョンから移行する場合の注意

データ変換定義で，次に該当するスキーマを定義している場合，名前空間が変更されるため，マッピング定義ファイルで使用しているXML Schemaが変更されている旨のエラーメッセージが表示されます。

import先で対象名前空間（targetNamespace）を定義しているスキーマを，変換元ノードに指定している。

1.の名前空間が，importまたはinclude先を含むすべての名前空間宣言（xmlns[:prefix]）で定義されていない。

エラーメッセージが表示された場合は，マッピング定義を再度起動し，変更を反映させてください。

09-70より前のバージョンから移行する場合の注意

データ変換定義で，次に該当するスキーマを定義している場合，名前空間が変更されるため，マッピング定義ファイルで使用しているXML Schemaが変更されている旨のエラーメッセージが表示されます。

1つの名前空間URIに対して，複数の異なる名前空間接頭辞を指定している。

エラーメッセージが表示された場合は，マッピング定義を再度起動し，変更を反映させてください。

メモリについての注意

旧バージョンのリポジトリをインポートするときは，メモリを多く必要とします。そのため，次の手順でメモリサイズが十分かどうかを確認し，メモリが不足している場合は，メモリサイズを増やしてからリポジトリをインポートしてください。

Eclipseのメニューから，［ウィンドウ］−［設定］を選択します。

ダイアログ左側のツリービューから，［一般］を選択します。

ダイアログ右側の［ヒープ・ステータスを表示］チェックボックスにチェックします。

Eclipseのウィンドウの右下のゴミ箱アイコンを選択し，ガーベッジ・コレクターを実行します。

ゴミ箱アイコンの左に表示されているヒープ・サイズを確認します。

未使用のヒープ・サイズが不足している場合，eclipse.iniを編集し，メモリサイズ（-Xmxの値）を大きくします。eclipse.iniの編集については，マニュアル「アプリケーションサーバ アプリケーション開発ガイド」の「付録B.1　インストール」を参照してください。

開発環境にインポートしたリポジトリ情報を使用して実際に運用する場合，このリポジトリ情報を開発環境から運用環境にエクスポートし，運用環境からHCSCコンポーネントを配備します。

付録A.3　旧バージョンで開発環境と運用環境のリポジトリを共有していた場合の移行手順

バージョン07-60以降では，開発環境と運用環境で同じリポジトリを共有できません。開発環境と運用環境で同じリポジトリを共有していた場合，次の図に示す(1)〜(6)の手順に従って，サービスプラットフォームを旧バージョンから11-10へ移行してください。

図A‒2　旧バージョンからの移行手順（開発環境と運用環境のリポジトリを共有していた場合）

図A-2の(1)〜(6)の手順の詳細を次に示します。

(1)　リポジトリのエクスポート（運用環境）

cscrepctlコマンド（-exportオプション）を運用環境で実行して，バージョンアップ前のリポジトリをエクスポートします。複数のリポジトリを使用している場合，必要なリポジトリをすべてエクスポートして，退避します。

(2)　HCSCTEプロジェクトの削除（開発環境）

HCSCTEプロジェクトをいったん削除します。

手順の詳細は，「3.1.4　プロジェクトを削除する」を参照してください。

(3)　各環境のアンインストール

開発環境，運用環境で旧バージョンのサービスプラットフォームをアンインストールします。サービスプラットフォームのインストールディレクトリ以下のディレクトリ情報を退避したあとに，旧バージョンのサービスプラットフォームをアンインストールすることをお勧めします。

注意

開発環境は，Eclipseのアンセットアップをしてからアンインストールしてください。configurationフォルダも削除してください。

J2EEサーバ，Management Server，PRFなど実行環境の構成要素を停止してからアンインストールしてください。

組み込みデータベースを使用している場合，組み込みデータベースを停止してからアンインストールしてください。

HCSCサーバをアンセットアップしたあとに，リポジトリルート配下を削除してください。

(4)　各環境のインストール

開発環境，運用環境で11-10のサービスプラットフォームをインストールしてバージョンアップします。

また，開発環境では，バージョンに対応したEclipseをセットアップします。

(5)　HCSCTEプロジェクトの作成（開発環境）

バージョンアップした開発環境で，新たにHCSCTEプロジェクトを作成します。また，リポジトリとして利用するディレクトリを指定します。なお，リポジトリとして利用するディレクトリには，運用環境のリポジトリを指定しないでください。

手順の詳細は，「3.1.1　プロジェクトを作成する」を参照してください。

(6)　リポジトリのインポート（開発環境）

「(1)　リポジトリのエクスポート（運用環境）」でエクスポートしたリポジトリ情報を開発環境にインポートします。

旧バージョンのリポジトリをインポートすると，パッケージングおよび配備定義が自動で実施され，リポジトリ情報が今バージョンに引き継がれます。なお，パッケージングおよび配備定義が自動で実施されるのは，旧バージョンでパッケージングおよび配備定義したHCSCコンポーネントだけです。

リポジトリのインポート方法については，「3.2.3　リポジトリをインポートする」を参照してください。

注意

07-50より前のバージョンから移行する場合の注意

SessionBeanアダプタのユーザ定義クラスに次のファイル名が設定されているときは，警告メッセージが表示されます。

csmsvcadpdef.jar

cscmsg_adpejb.jar

警告メッセージが表示された場合，サービスアダプタ定義画面で，上記のユーザ定義クラスを削除し，ファイル名を変更してから，再度設定してください。

08-10より前のバージョンから移行する場合の注意

データ変換定義で，sequence要素またはchoice要素下に，出現回数が1回に固定されている次の要素（コンポジタ）を定義している場合，ノードの表示が変更されるため，マッピング定義ファイルで使用しているXML Schemaが変更されている旨のエラーメッセージが表示されます。

sequence

choice

エラーメッセージが表示された場合は，再度マッピング定義を起動し，変更を反映させてください。

09-50より前のバージョンから移行する場合の注意

データ変換定義で，次に該当するスキーマを定義している場合，名前空間が変更されるため，マッピング定義ファイルで使用しているXML Schemaが変更されている旨のエラーメッセージが表示されます。

import先で対象名前空間（targetNamespace）を定義しているスキーマを，変換元ノードに指定している。

1.の名前空間が，importまたはinclude先を含むすべての名前空間宣言（xmlns[:prefix]）で定義されていない。

エラーメッセージが表示された場合は，マッピング定義を再度起動し，変更を反映させてください。

09-70より前のバージョンから移行する場合の注意

データ変換定義で，次に該当するスキーマを定義している場合，名前空間が変更されるため，マッピング定義ファイルで使用しているXML Schemaが変更されている旨のエラーメッセージが表示されます。

1つの名前空間URIに対して，複数の異なる名前空間接頭辞を指定している。

エラーメッセージが表示された場合は，マッピング定義を再度起動し，変更を反映させてください。

メモリについての注意

旧バージョンのリポジトリをインポートするときは，メモリを多く必要とします。そのため，次の手順でメモリサイズが十分かどうかを確認し，メモリが不足している場合は，メモリサイズを増やしてからリポジトリをインポートしてください。

Eclipseのメニューから，［ウィンドウ］−［設定］を選択します。

ダイアログ左側のツリービューから，［一般］を選択します。

ダイアログ右側の［ヒープ・ステータスを表示］チェックボックスにチェックします。

Eclipseのウィンドウの右下のゴミ箱アイコンを選択し，ガーベッジ・コレクターを実行します。

ゴミ箱アイコンの左に表示されているヒープ・サイズを確認します。

未使用のヒープ・サイズが不足している場合，eclipse.iniを編集し，メモリサイズ（-Xmxの値）を大きくします。eclipse.iniの編集については，マニュアル「アプリケーションサーバ アプリケーション開発ガイド」の「付録B.1　インストール」を参照してください。

開発環境にインポートしたリポジトリ情報を使用して実際に運用する場合，このリポジトリ情報を開発環境から運用環境にエクスポートし，運用環境からHCSCコンポーネントを配備します。

付録B　評価版から製品版への移行

ここでは，評価版から製品版へ移行する手順について説明します。

付録B.1　評価版からの移行

Service Architectの評価版を使用していた場合，評価版の運用環境のリポジトリ情報を製品版の運用環境に移行できます。

注意事項

プロセスインスタンスの実行履歴の情報は移行できません。

評価版から製品版への移行の流れを次の図に示します。

図B‒1　評価版からの移行の流れ

(1)　リポジトリのエクスポート

評価版の運用環境のリポジトリをエクスポートして，いったん退避します。複数のリポジトリを使用している場合，必要なリポジトリをすべてエクスポートして，退避します。

次のコマンドを入力します。

cscrepctl -user admin -pass admin -export <エクスポートするリポジトリのファイル名（拡張子：.zip）>

cscrepctlコマンドの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「cscrepctl（インポート/エクスポート）」を参照してください。

(2)　テスト環境のアンセットアップ

評価版の開発環境で構築したテスト環境をアンセットアップします。

テスト環境のアンセットアップ手順については，「2.4.2(2)　テスト環境のアンセットアップ」を参照してください。

(3)　製品版の上書きインストール

Service Architectの製品版を上書きインストールします。

注意

J2EEサーバ，Management Server，PRFなど実行環境の構成要素を停止してから上書きインストールしてください。

組み込みデータベースを使用している場合，組み込みデータベースを停止してから上書きインストールしてください。

(4)　テスト環境のセットアップ

開発環境でテスト環境を構築します。

手順の詳細は，「2.4.2(1)　テスト環境のセットアップ」を参照してください。

なお，HCSC簡易セットアップ画面（［メイン］タブ）では，評価版のテスト環境のセットアップ時に指定したSOAPモード（SOAP 1.1モードまたはSOAP 1.1/1.2併用モード）と同じSOAPモードを選択してください。異なるSOAPモードを選択した場合，正常に動作しないおそれがあります。

(5)　リポジトリのインポート

エクスポートしたリポジトリ情報を運用環境にインポートします。

次のコマンドを入力します。

cscrepctl -user admin -pass admin -import <インポートするリポジトリのファイル名（拡張子：.zip）>

インポートしたリポジトリ情報を使用して開発する場合，このリポジトリ情報を開発環境にインポートします。

開発環境にリポジトリをインポートする手順については，「3.2.3　リポジトリをインポートする」を参照してください。

(6)　HCSCコンポーネントの配備・開始

HCSCサーバを起動して，インポートしたHCSCコンポーネントを配備・開始します。

次のコマンドを入力して，HCSCサーバを起動します。

cscsvstart -user admin -pass admin -system

次のコマンドを入力して，HCSCサーバにHCSCコンポーネントを配備します。

csccompodeploy -user admin -pass admin -csc MyCSC -all

次のコマンドを入力して，配備したHCSCコンポーネントを起動します。

csccompostart -user admin -pass admin -csc MyCSC -all

次のコマンドを入力して，標準受付を開始します。

cscrcptnstart -user admin -pass admin -csc MyCSC

付録C　上流設計ツールを利用したシステムの開発

サービスプラットフォームの開発環境は，BPELをサポートした上流設計ツールと連携してビジネスプロセスを開発できます。上流設計ツールの多くは，BPMNなどのわかりやすいフロー表記法をサポートしているため，システム開発の上流工程で顧客を交えてビジネスプロセスを検討できるといった特長があります。

ここでは，上流設計ツールとサービスプラットフォームを組み合わせてシステムを開発する方法について説明します。

付録C.1　上流設計ツールを利用したシステム開発の概要

上流設計ツールとサービスプラットフォームを組み合わせた場合のシステム開発の流れと，成果物のイメージを次の図に示します。

図C‒1　上流設計ツールとサービスプラットフォームを組み合わせたシステム開発

SOAに基づいたシステムの開発は，ビジネスプロセス開発とサービス開発の2つから成り，それぞれの成果物をドリルダウンしながら並行に作業を進めます。

各開発の作業手順とその内容を次の表に示します。

表C‒1　ビジネスプロセス開発とサービス開発の開発手順と作業内容

手順

ビジネスプロセス開発の作業

サービス開発の作業

1

●ビジネスプロセスの概要設計（顧客向け）

システム化する業務の内容や範囲を顧客と検討するため，業務の基本フローをハイレベル・ビジネスプロセス，およびミドルレベル・ビジネスプロセスとして作成します。

●サービスの抽出

ビジネスプロセス設計と並行して，業務を処理するサービスの粒度を検討します。

2

●ビジネスプロセスの概要設計（開発向け）

ビジネスプロセスを詳細化し，ローレベル・ビジネスプロセスにします。詳細化では，再利用性や可読性を考慮したフローの階層化や，業務例外への対応，コメントの追加などをします。

●サービスの概要設計

サービスのインターフェース（サービスが公開するオペレーションの一覧）を決定し，概要WSDLを作成します。

3

●ビジネスプロセスの詳細化（開発向け）

サービスの抽出および概要設計の結果を受けて，ビジネスプロセスにメッセージ定義やメッセージ変換の処理を追加します。また，実際に動かすことを想定したシステム例外への対応処理なども追加します。

●サービスの詳細設計

サービスのオペレーションが使用するメッセージの構造やサービスの処理方式を決定し，実装します。

上流設計ツールとサービスプラットフォームを組み合わせてシステムを開発する場合，手順1および手順2の範囲で上流設計ツールを使用し，手順3からサービスプラットフォームの開発環境を使用します。上流設計ツールから開発環境への設計の引き継ぎは，BPELファイルを通して行います。

付録C.2　上流設計ツールを利用したシステム開発の流れ

上流設計ツールを利用したシステム開発の流れを次の図に示します。「付録D　上流設計ツールを利用したシステムの開発例」では，この流れに沿ってサンプルプログラムを開発します。

図C‒2　上流設計ツールを利用したシステム開発の流れ

(1)　ビジネスプロセスの概要の設計

上流設計ツールでハイレベル・ビジネスプロセスを作成します。ハイレベル・ビジネスプロセスに対して顧客と検討を繰り返し，より具体化したミドルレベル・ビジネスプロセスにします。

(2)　サービスの概要インターフェースの検討

ミドルレベル・ビジネスプロセスの検討が終わったら，サービスの概要インターフェースを検討します。また，検討した結果を基に概要WSDLを作成します。

(3)　ビジネスプロセスの詳細化

ビジネスプロセスを詳細化し，ローレベル・ビジネスプロセスにします。サービスプラットフォームに最適なビジネスプロセスとして設計するため，「付録C.3　上流設計ツール利用時の前提事項」に従ってフローを設計してください。

(4)　ビジネスプロセスの出力

上流設計ツールで設計したビジネスプロセスをBPELファイル形式で出力します。このとき，ビジネスプロセスと連携するサービスのWSDLも一緒にまとめておきます。

(5)　サービスの詳細インターフェースの検討

これまでに検討した仕様を踏まえて，各サービスのオペレーションのメッセージ構造を検討します。また，検討した結果を基に，概要WSDLにメッセージ構造の宣言を追加します。

(6)　サービスアダプタの作成

サービスプラットフォームの開発環境で，WSDLからサービスアダプタを作成します。サービスの名前は，WSDLに記載されたポートタイプ（portType）属性と同じにします。サービスアダプタを作成する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「3.2　サービスアダプタの追加」を参照してください。

(7)　ビジネスプロセスのインポート

サービスプラットフォームの開発環境で，「(4)　ビジネスプロセスの出力」で出力したBPELファイルをビジネスプロセスとしてインポートします。インポートする方法については，「5.2.1　ビジネスプロセスを新規に追加する」を参照してください。

(8)　ユーザ定義受付の追加

ビジネスプロセスにユーザ定義受付を追加します。ユーザ定義受付を追加する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「2.2.2　SOAP受付の追加」を参照してください。

(9)　メッセージのスキーマの登録

ビジネスプロセスで使用するメッセージ（変数）のスキーマ（構造）を登録します。

(10)　メッセージ変換とシステム例外処理の追加

必要に応じて，ビジネスプロセスにメッセージ変換処理，システム例外の対応処理などを追加します。

付録C.3　上流設計ツール利用時の前提事項

サービスプラットフォーム用のビジネスプロセスを設計するときの前提事項（上流設計ツールを使うときの注意点）について説明します。

(1)　ビジネスプロセス全体に関する前提事項

(a)　インスタンス補正の設定

サービスプラットフォームはインスタンス補正を行いません。上流設計ツールでビジネスプロセスのインスタンス補正を設定できる場合は，「補正無し」を指定してください。設定できない場合は，インスタンス補正されないことを前提にフローを設計してください。

(b)　抽象プロセスの指定

サービスプラットフォームは，実行可能な実装レベルのビジネスプロセスだけ扱うことができます。上流設計ツールでビジネスプロセスを抽象プロセスとして設定できる場合は，「抽象プロセス」として指定しないでください。

(c)　joinFailureフォルトの抑止

サービスプラットフォームは，joinFailureフォルトを常に抑止して動作します。上流設計ツールでjoinFailureフォルトの抑止を設定できる場合は，「抑止する」を指定してください。設定できない場合は，joinFailureフォルトが抑止されることを前提にフローを設計してください。

(2)　アクティビティに関する前提事項

(a)　未サポート要素および属性の使用

BPELインポート機能がサポートしないBPELの要素，および属性は使用しないでください。サポートしていない要素や属性は，取り込みのスキップ，またはほかの要素へ置き換えられるため，意図しないフローに変わることがあります。BPELインポート機能のサポート状況については，「付録E　上流設計ツールとの連携で使用するBPELのサポート範囲」を参照してください。

また，上流設計ツールの各要素（BPMN要素）や設定項目と，BPELの各要素や属性との対応については，BPMN仕様または上流設計ツールのマニュアルを参照してください。

(b)　補償ハンドラの使用

BPELインポート機能は，compensationHandler要素をサポートしていません。BPMNを利用した上流設計ツールで補償マーカを使用すると，compensationHandler要素としてBPELに出力されることがあるため，補償マーカを使用しないで設計することを推奨します。補償マーカを使用しないで同等の設計をする例を示します。

図C‒3　補償マーカを使用しないで設計する場合の例

(c)　サービス名の文字種

サービスプラットフォームは，ビジネスプロセスと連携するサービスの名前にNCNameだけ使用できます。上流設計ツールでサービスの名前（BPMNではInterface属性）を設定する場合は，NCNameで値を指定してください。NCName以外の文字が使用されている場合，情報の取り込みが一部スキップされます。

(d)　メッセージの部分指定

上流設計ツールではメッセージの部分指定をしないでください。メッセージの部分指定は，メッセージの構造が確定する必要があるため，開発環境にビジネスプロセス定義を取り込んだあとで指定します。BPELのassignアクティビティなどに部分指定（part）属性を指定した場合，BPELインポート機能によって指定が無視されます。

(3)　メッセージに関する前提事項

(a)　メッセージタイプの指定

上流設計ツールではメッセージの構造を指定しないでください。メッセージの構造は，サービスのインターフェースが確定する必要があるため，開発環境にビジネスプロセスを取り込んだあとで指定します。BPELにメッセージタイプ（messageType）属性を指定した場合，string型の変数に置き換えて取り込まれます。

(b)　タイプの指定

メッセージが基本型（構造を持たない）の場合は，XMLスキーマの名前空間（http://www.w3.org/2001/XMLSchema）に属する型を指定してください。BPELのタイプ（type）属性にそのほかの型を指定した場合，互換性があると推測される型に置き換えて取り込まれます。

付録C.4　上流設計ツール利用時のトラブルシューティング

上流設計ツールで作成したBPELファイルをインポートするときに表示されるメッセージについて，メッセージの詳細と解決方法を説明します。

ここで説明するメッセージの形式を次に示します。

メッセージテキスト

メッセージの説明

出力条件

メッセージの出力条件

対処方法

メッセージの対策および補足事項

メッセージテキスト

サービスプラットフォームが出力したメッセージテキストを示します。

[　]で囲まれた部分はXPathで，{　}で囲まれた部分は値で表示されます。

メッセージの説明

メッセージテキストに対する補足説明を示します。

出力条件

メッセージが出力される条件を示します。

対処方法

メッセージが出力された場合の対処方法，または対処に関する補足事項を示します。

定義されるBPELの要素ごとに，出力されるメッセージを示します。

(1)　プロセス

要素[process]の属性targetNamespaceはサポートしていないため反映されません。

サービスプラットフォームでは，常にシステム予約の固定値をtargetNamespace属性値として使用します。targetNamespace属性値を指定しても，BPELファイルのインポート時にシステム予約の固定値に置き換えられます。

出力条件

targetNamespace属性が定義されている場合

対処方法

ビジネスプロセスの実行には影響しません。特に対処の必要はありません。

要素[process]の属性enableInstanceCompensationはサポートしていないため反映されません。

サービスプラットフォームでは，enableInstanceCompensation属性（インスタンス補正）はサポートしていません。そのため，常にenableInstanceCompensation属性に「no」を指定した場合と同じ動作になります。

なお，BPEL1.1の場合，enableInstanceCompensation属性のデフォルト値は「no」です。BPEL2.0の場合，enableInstanceCompensation属性は指定できません。

出力条件

enableInstanceCompensation属性が定義されている場合

対処方法

このメッセージが出力された場合，BPELファイルのenableInstanceCompensation属性の指定を確認し，次の観点で対処してください。

enableInstanceCompensation属性に「no」を指定している場合

サービスプラットフォームと同じ動作になります。特に対処の必要はありません。

enableInstanceCompensation属性に「yes」を指定している場合

BPELファイルのインポート時に，enableInstanceCompensation属性の指定は「no」に置き換えられます。そのため，インスタンス補正を前提にフローを設計している場合は，ビジネスプロセスの実行結果に差異が生じるおそれがあります。インポートしたビジネスプロセスをビジネスプロセスエディタで開いて，ビジネスプロセスが意図した内容に定義されているか見直してください。

インスタンス補正の内容はベンダーに依存します。インスタンス補正を前提にビジネスプロセスを作成した場合，実行時の互換性が保証できないことがあります。

そのため，上流設計の段階からenableInstanceCompensation属性は指定しないか，または「no」を指定して設計してください。

要素[process]の属性abstractProcessはサポートしていないため反映されません。

サービスプラットフォームでは，abstractProcess属性はサポートしていません。サービスプラットフォームは，実行可能な実装レベルのビジネスプロセスを対象としています。そのため，常にabstractProcess属性に「no」を指定した場合と同じ動作になります。

なお，BPEL1.1の場合，abstractProcess属性のデフォルト値は「no」です。BPEL2.0の場合，abstractProcess属性は指定できません。

出力条件

abstractProcess属性が定義されている場合

対処方法

このメッセージが出力された場合，BPELファイルのabstractProcess属性の指定を確認し，次の観点で対処してください。

abstractProcess属性に「no」を指定している場合

サービスプラットフォームと同じ動作になります。特に対処の必要はありません。

abstractProcess属性に「yes」を指定している場合

実行不可能な抽象レベルのビジネスプロセスであるおそれがあります。インポートしたビジネスプロセスをビジネスプロセスエディタで開いて，ビジネスプロセス定義を見直してください。

(2)　パートナーリンク

要素[partnerLinks]はサポートしていないため反映されません。また配下に属性や要素が存在する場合は、それらも反映されません。

サービスプラットフォームでは，partnerLinks属性はサポートしていません。BPELファイルのインポートでは，ビジネスプロセスと外部サービスの関係を表すpartnerLinks要素は取り込みません。

出力条件

partnerLinks要素が定義されている場合

対処方法

ビジネスプロセスの実行には影響しません。特に対処の必要はありません。

サービスプラットフォームでは，BPELファイルのパートナーリンク情報はユーザ定義受付およびサービスアダプタに相当します。

必要に応じて，BPELファイルとセットになったWSDLファイルからユーザ定義受付やサービスアダプタを作成してください。

次に示すメッセージの対処方法も合わせて参照してください。

参照先：(5)　アクティビティ（receive）

要素[receive]の属性partnerLinkはサポートしていないため反映されません。

参照先：(6)　アクティビティ（reply）

要素[reply]の属性partnerLinkはサポートしていないため反映されません。

参照先：(8)　アクティビティ（invoke）

要素[invoke]の属性partnerLinkはサポートしていないため反映されません。

(3)　変数・相関セット（変数）

変数{変数名}はstring型に置き換えました。変数の種別をXMLに変更し、電文フォーマットを登録してください。

BPELファイルのインポートでは，構造を持ったメッセージは変数として取り込みません。

上流設計ツールではメッセージ（変数）の名前だけを指定し，詳細設計に入ってからメッセージの構造を定義してください。

出力条件

variable要素のmessageType属性が定義されている場合

対処方法

BPELファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタで変数の種別をXMLに変更し，スキーマファイルを指定してください。

変数{変数名}の型{変更前の変数の型}は名前空間"http://www.w3.org/2001/XMLSchema"に属している必要があります。{変更後の変数の型}型として反映されますが、問題ないか確認してください。

XMLスキーマの名前空間で定義されていない型が変数に指定されています。互換性があると推測される型に置き換えて，変数を取り込みました。

出力条件

XMLスキーマの名前空間で定義されていない型が変数に指定されている場合

対処方法

置き換えられた変数の型がビジネスプロセスに影響ないか確認してください。必要に応じて，BPELファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタで変数の型を見直してください。

(4)　変数・相関セット（相関セット）

要素[correlationSets]はサポートしていないため反映されません。また配下に属性や要素が存在する場合は、それらも反映されません。

BPELファイルのインポートでは，相関セットを定義したcorrelationSets要素は取り込みません。

上流設計ツールでは相関セットを定義しないでください。

出力条件

correlationSets要素が定義されている場合

対処方法

BPELファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタで相関セットを定義し直してください。

(5)　アクティビティ（receive）

要素[receive]の属性partnerLinkはサポートしていないため反映されません。

BPELファイルのインポートでは，partnerLink属性は取り込みません。

出力条件

partnerLink属性が定義されている場合

対処方法

標準受付を使う範囲では特に気にする必要はありません。

receive要素のpartnerLink属性はサービスプラットフォームではユーザ定義受付に相当します。

必要に応じて，BPELファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスのWSDLファイルからユーザ定義受付を作成してください。

要素[receive]の属性portTypeはサポートしていないため反映されません。

BPELファイルのインポートでは，portType属性は取り込みません。

出力条件

portType属性が定義されている場合

対処方法

portType属性はBPELファイルとWSDLファイルの可読性のために指定する属性です。ビジネスプロセスの実行には影響しません。特に対処の必要はありません。

アクティビティ[receive]のオペレーション名は重複しているため{オペレーション名}に置き換えました。

異なるportType属性値を持つ複数のreceive要素に，同じオペレーション名が指定されています。重複しないように，BPELファイルのインポート時にオペレーション名を置き換えて取り込みました。

出力条件

異なるportType属性値を持つ複数のreceive要素に同じオペレーション名が指定されている場合

対処方法

ビジネスプロセスの実行には影響しません。特に対処の必要はありません。ただし，ビジネスプロセスのWSDLと一致しなくなるおそれがあるため，必要に応じてビジネスプロセスエディタでオペレーション名を変更してください。

receiveアクティビティ[receive]はportTypeとoperationが同一のものが既に存在するため、無操作アクティビティに置き換えました。

同じportType属性値を持つ複数のreceive要素に，同じオペレーション名が指定されています。BPELファイルのインポート時に，2つ目以降のreceive要素を無操作アクティビティに置き換えて取り込みました。

出力条件

同じportType属性値を持つ複数のreceive要素に同じオペレーション名が指定されている場合

対処方法

BPELファイルをインポートしたあとに，無操作アクティビティを適切な受付アクティビティとして再定義してください。

要素[receive]の属性[createInstance]に指定されている値"no"を"yes"に置き換えました。

BPELファイルのインポートでは，receive要素のcreateInstance属性は常に「yes」として取り込みます。

出力条件

createInstance属性が指定されていない場合

createInstance属性に「no」が指定されている場合

対処方法

BPELファイルをインポートしたあとに，受付アクティビティのインスタンス生成を指定し直してください。

要素[correlations]はサポートしていないため反映されません。また配下に属性や要素が存在する場合は、それらも反映されません。

BPELファイルのインポートでは，相関セットを指定したcorrelations要素は取り込みません。上流設計ツールでは相関セットを指定しないでください。

出力条件

correlations要素が定義されている場合

対処方法

BPELファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタで相関セットを指定してください。

(6)　アクティビティ（reply）

要素[reply]の属性partnerLinkはサポートしていないため反映されません。

BPELファイルのインポートでは，partnerLink属性は取り込みません。

出力条件

partnerLink属性が定義されている場合

対処方法

サービスプラットフォームでは，reply要素のpartnerLink属性はユーザ定義受付に相当します。

必要であれば，BPELファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスのWSDLファイルからユーザ定義受付を作成してください。

要素[reply]の属性portTypeはサポートしていないため反映されません。

BPELファイルのインポートでは，portType属性は取り込みません。

出力条件

portType属性が定義されている場合

対処方法

portType属性はBPELファイルとWSDLファイルの可読性のために指定する属性です。ビジネスプロセスの実行には影響しません。特に対処の必要はありません。

要素[reply]の属性faultNameに指定されている値{名前空間}:{ローカル名}を{ローカル名}に置き換えました。

サービスプラットフォームでは，デフォルトではフォルトの名前空間をサポートしていません。

BPELファイルにフォルトの名前空間が指定されている場合は，ローカル名だけ取り込みます。

出力条件

faultName属性値に名前空間指定がある場合

対処方法

標準受付を使用する場合，フォルト電文はローカル名だけ保持します。

ユーザ定義受付を使用する場合，フォルト電文は名前空間とローカル名の両方を保持します。

必要に応じて，フォルト電文がビジネスプロセスのインターフェースに従うように，ビジネスプロセスのWSDLファイルからユーザ定義受付を作成してください。

アクティビティ[reply]のオペレーション名は重複しているため{オペレーション名}に置き換えました。

異なるportType属性値を持つ複数のreply要素に，同じオペレーション名が指定されています。重複しないように，BPELファイルのインポート時にオペレーション名を置き換えて取り込みました。

出力条件

異なるportType属性値を持つ複数のreply要素に同じオペレーション名が指定されている場合

対処方法

ビジネスプロセスの実行には影響しません。特に対処の必要はありません。ただし，ビジネスプロセスのWSDLと一致しなくなるおそれがあるため，必要に応じてビジネスプロセスエディタでオペレーション名を変更してください。

要素[correlations]はサポートしていないため反映されません。また配下に属性や要素が存在する場合は、それらも反映されません。

BPELファイルのインポートでは，相関セットを指定したcorrelations要素は取り込みません。上流設計ツールでは相関セットを指定しないでください。

出力条件

correlations要素が定義されている場合

対処方法

BPELファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタで相関セットを指定してください。

(7)　アクティビティ（assign）

要素[assign/copy/from]の属性partはサポートしていないため反映されません。

BPELファイルのインポートでは，part属性は取り込みません。

上流設計ツールではメッセージ（変数）の名前だけを指定し，詳細設計に入ってからメッセージの構造を定義してください。

出力条件

part属性が定義されている場合

対処方法

BPELファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタでメッセージの構造定義および部分指定をしてください。

要素[assign/copy/to]の属性partはサポートしていないため反映されません。

BPELファイルのインポートでは，part属性は取り込みません。

上流設計ツールではメッセージ（変数）の名前だけを指定し，詳細設計に入ってからメッセージの構造を定義してください。

出力条件

part属性が定義されている場合

対処方法

BPELファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタでメッセージの構造定義および部分指定をしてください。

assignアクティビティ[assign]のcopy要素は、copy/fromに定義されている属性がサポートしていない形式であるため反映されません。

assignアクティビティのcopy要素を取り込む場合，copy/from要素の属性が取り込み可能な組み合わせに定義されている必要があります。

取り込み可能な組み合わせについては，「付録E　上流設計ツールとの連携で使用するBPELのサポート範囲」を参照してください。

出力条件

copy/from要素の属性が取り込みできない組み合わせで定義されている場合

対処方法

BPELファイルをインポートしたあとに，assignアクティビティの代入設定を定義し直してください。

assignアクティビティ[assign]のto要素は、copy/toに定義されている属性がサポートしていない形式であるため反映されません。

assignアクティビティのto要素を取り込む場合，copy/to要素の属性が取り込み可能な組み合わせに定義されている必要があります。

取り込み可能な組み合わせについては，「付録E　上流設計ツールとの連携で使用するBPELのサポート範囲」を参照してください。

出力条件

copy/to要素の属性が取り込みできない組み合わせで定義されている場合

対処方法

BPELファイルをインポートしたあとに，assignアクティビティの代入設定を定義し直してください。

(8)　アクティビティ（invoke）

要素[invoke]の属性partnerLinkはサポートしていないため反映されません。

BPELファイルのインポートでは，partnerLink属性は取り込みません。

出力条件

partnerLink属性が定義されている場合

対処方法

サービスプラットフォームでは，invoke要素のpartnerLink属性はサービスアダプタに相当します。

すでにpartnerLink属性に対応するサービスアダプタを作成している場合は，特に対処の必要はありません。

リポジトリ内に該当するサービスまたはオペレーションが存在しないため、invokeアクティビティ[invoke]のportTypeに指定されているサービス名{サービス名}は反映されません。

portType属性およびoperation属性に対応するサービスアダプタがリポジトリにない場合，portType属性は取り込みません。

出力条件

portType属性に対応するサービスアダプタがリポジトリに存在しない場合

portType属性に対応するサービスアダプタがoperation属性に対応するオペレーションを持たない場合

対処方法

対応するサービスアダプタを作成し，呼出アクティビティのサービス名を再設定してください。

リポジトリ内に該当するサービスまたはオペレーションが存在しないため、invokeアクティビティ[invoke]のoperationに指定されているオペレーション名{オペレーション名}は反映されません。

portType属性およびoperation属性に対応するサービスアダプタがリポジトリにない場合，operation属性は取り込みません。

出力条件

portType属性に対応するサービスアダプタがリポジトリに存在しない場合

portType属性に対応するサービスアダプタがoperation属性に対応するオペレーションを持たない場合

対処方法

対応するサービスアダプタを作成し，呼出アクティビティのオペレーション名を再設定してください。

invokeアクティビティ[invoke]に指定されている属性inputVariableの値{変数名}はリポジトリ内に対応するオペレーション{オペレーション名}が存在しないため反映されません。

portType属性およびoperation属性に対応するサービスアダプタがリポジトリにない場合，inputVariable属性は取り込みません。

出力条件

portType属性に対応するサービスアダプタがリポジトリに存在しない場合

portType属性に対応するサービスアダプタがoperation属性に対応するオペレーションを持たない場合

対処方法

対応するサービスアダプタを作成し，呼出アクティビティの要求電文用割当変数を再設定してください。

invokeアクティビティ[invoke]に指定されている属性outputVariableの値{変数名}はリポジトリ内に対応するオペレーション{オペレーション名}が存在しないため反映されません。

portType属性およびoperation属性に対応するサービスアダプタがリポジトリにない場合，outputVariable属性は取り込みません。

出力条件

portType属性に対応するサービスアダプタがリポジトリに存在しない場合

portType属性に対応するサービスアダプタがoperation属性に対応するオペレーションを持たない場合

対処方法

対応するサービスアダプタを作成し，呼出アクティビティの応答電文用割当変数を再設定してください。

invokeアクティビティ[invoke]に指定されている属性outputVariableの値{変数名}はリポジトリ内のサービス{サービス名}のオペレーション{オペレーション名}が非同期のため反映されません。

呼び出し先サービスのオペレーションの通信方法が非同期の場合，応答電文は必要ないため，outputVariable属性は取り込みません。

出力条件

呼び出し先サービスのオペレーションの通信方法が非同期で，outputVariable属性が定義されている場合

対処方法

入力に使用したBPELファイルとWSDLファイルの整合性が取れていないおそれがあります。オペレーションの通信方法が非同期で問題ないか確認してください。

要素[invoke/catch]の属性faultNameはサポートしていないため反映されません。

サービスプラットフォームでは，faultName属性を使用したフォルトの捕捉はサポートしていません。

出力条件

faultName属性が定義されている場合

対処方法

BPELファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタでフォルトの捕捉を再設定してください。

要素[invoke/catch]の属性faultMessageTypeはサポートしていないため反映されません。

サービスプラットフォームでは，faultMessageType属性を使用したフォルトの捕捉はサポートしていません。

出力条件

faultMessageType属性が定義されている場合

対処方法

BPELファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタでフォルトの捕捉を再設定してください。

要素[invoke/catch]の属性faultElementはサポートしていないため反映されません。

サービスプラットフォームでは，faultElement属性を使用したフォルトの捕捉はサポートしていません。

出力条件

faultElement属性が定義されている場合

対処方法

BPELファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタでフォルトの捕捉を再設定してください。

要素[correlations]はサポートしていないため反映されません。また配下に属性や要素が存在する場合は、それらも反映されません。

BPELファイルのインポートでは，相関セットを指定したcorrelations要素は取り込みません。

上流設計ツールでは相関セットを指定しないでください。

出力条件

correlations要素が定義されている場合

対処方法

BPELファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタで相関セットを指定してください。

(9)　アクティビティ（flow）

要素[flow/links]はサポートしていないため反映されません。また配下に属性や要素が存在する場合は、それらも反映されません。

BPELファイルのインポートでは，リンクを指定したlinks要素は取り込みません。

上流設計ツールではリンクを指定しないでください。

出力条件

links要素が定義されている場合

対処方法

BPELファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタでリンクを指定してください。

(10)　アクティビティ（throw）

要素[throw]の属性faultNameはサポートしていないため反映されません。

サービスプラットフォームでは，faultName属性を使用したフォルトの送出をサポートしていません。

出力条件

faultName属性が定義されている場合

対処方法

BPELファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタでフォルトの送出を設定してください。

(11)　アクティビティ（全般）

アクティビティ[someElement]の名称は重複しているため{新しい名称}に置き換えました。

サービスプラットフォームでは，アクティビティの名前（name属性）を重複して指定できません。

BPELファイルのインポート時にアクティビティの名前が重複している場合，アクティビティの名前の末尾に数値を追加して取り込みます。数値は1から順番に指定されます。

出力条件

アクティビティの名前（name属性）が重複している場合

対処方法

アクティビティの名前は運用環境の実行履歴や実行環境のログ出力に使用されます。必要に応じて，アクティビティの名前を変更してください。

要素[someElement]はサポートしていないため無操作アクティビティに置き換えました。また配下に属性や要素が存在する場合は、それらも反映されません。

サービスプラットフォームでは，[someElement]で表されるアクティビティはサポートしていません。

BPELファイルのインポート時に，[someElement]を無操作アクティビティに置き換えて取り込みました。

出力条件

サポートしていないアクティビティが定義されている場合

対処方法

サービスプラットフォームがサポートするアクティビティに，処理を置き換えてください。

(12)　ハンドラ（補償ハンドラ）

要素[compensationHandler]はサポートしていないため反映されません。また配下に属性や要素が存在する場合は、それらも反映されません。

サービスプラットフォームでは，compensationHandler要素はサポートしていません。

出力条件

compensationHandler要素が定義されている場合

対処方法

サービスプラットフォームがサポートするアクティビティに，処理を置き換えてください。

(13)　ハンドラ（イベントハンドラ）

要素[eventHandler]はサポートしていないため反映されません。また配下に属性や要素が存在する場合は、それらも反映されません。

サービスプラットフォームでは，eventHandler要素はサポートしていません。

出力条件

eventHandler要素が定義されている場合

対処方法

サービスプラットフォームがサポートするアクティビティに，処理を置き換えてください。

(14)　ハンドラ（終了ハンドラ）

要素[terminationHandler]はサポートしていないため反映されません。また配下に属性や要素が存在する場合は、それらも反映されません。

サービスプラットフォームでは，terminationHandler要素はサポートしていません。

出力条件

terminationHandler要素が定義されている場合

対処方法

サービスプラットフォームがサポートするアクティビティに，処理を置き換えてください。

(15)　ハンドラ（フォルトハンドラ）

faultHandlers[faultHandlers]はcatch/catchAllが定義されていないため、反映されません。

catchまたはcatchAllが1つ以上定義されていないフォルトハンドラは取り込みません。

出力条件

faultHandler要素にcatch要素またはcatchAll要素が1つ以上定義されていない場合

対処方法

ビジネスプロセスの実行には影響しません。特に対処の必要はありません。

要素[faultHandlers/catch]の属性faultNameはサポートしていないため反映されません。

サービスプラットフォームでは，faultName属性を使用したフォルトの捕捉はサポートしていません。

出力条件

faultName属性が定義されている場合

対処方法

BPELファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタでフォルトの捕捉を再設定してください。

要素[faultHandlers/catch]の属性faultMessageTypeはサポートしていないため反映されません。

サービスプラットフォームでは，faultMessageType属性を使用したフォルトの捕捉はサポートしていません。

出力条件

faultMessageType属性が定義されている場合

対処方法

BPELファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタでフォルトの捕捉を再設定してください。

要素[faultHandlers/catch]の属性faultElementはサポートしていないため反映されません。

サービスプラットフォームでは，faultElement属性を使用したフォルトの捕捉はサポートしていません。

出力条件

faultElement属性が定義されている場合

対処方法

BPELファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタでフォルトの捕捉を再設定してください。

(16)　その他

要素[someElement]の属性suppressJoinFailureに指定されている値noをyesに置き換えました。

サービスプラットフォームでは，suppressJoinFailure属性はサポートしていません。そのため，常にbpws:joinFailureフォルトは抑止され，suppressJoinFailure属性に「yes」を指定した場合と同じ動作になります。

なお，BPEL1.1およびBPEL2.0の場合，suppressJoinFailure属性のデフォルト値は「no」です。

出力条件

suppressJoinFailure属性が指定されていない場合

suppressJoinFailure属性に「no」が指定されている場合

対処方法

BPELファイルのインポート時に，suppressJoinFailure属性の指定は「yes」に置き換えられます。そのため，ビジネスプロセスの実行結果に差異が生じるおそれがあります。BPELファイルをビジネスプロセスエディタで開いて，ビジネスプロセスが意図した内容に定義されているか見直してください。

注意事項

suppressJoinFailure属性の値によって，ビジネスプロセスの動作が異なります。

サービスプラットフォームでは，常にsuppressJoinFailure属性が「yes」として動作するため，アクティビティのjoinCondition が満たされない場合，ビジネスプロセスは直ちに再開できない中断状態になります。

suppressJoinFailure属性が「no」として動作する環境では，joinConditionが満たされない場合，bpws:joinFailureフォルトがスローされても，ビジネスプロセス定義に従って処理を続行します。

suppressJoinFailure属性の指定とbpws:joinFailureの関係を次の図に示します。

図C‒4　suppressJoinFailure属性の指定とbpws:joinFailureの関係

suppressJoinFailure属性が"no"の場合：

（1）のjoinFailureが発生したときは，joinFailureが上位のスコープに伝播されます。この例では，スコープY→スコープX→プロセスの順に伝播しますが，スコープXのFaultHandlerでjoinFailureのエラー処理が行われ，処理が継続されます。

（2）のjoinFailureが発生したときは，プロセスの上位に伝播しようとしますが，joinFailureを捕捉するものがないため，ビジネスプロセスが停止します。このとき，ビジネスプロセスは再開可能な中断状態になります。

suppressJoinFailure属性が"yes"の場合：

（1）のjoinFailureが発生したときは，joinFailureの伝播が抑止され，ビジネスプロセスは再開不能な中断状態になります。

（2）のjoinFailureが発生したときも，joinFailureの伝播が抑止され，ビジネスプロセスは再開不能な中断状態になります。

要素[someElement]の属性queryLanguageはサポートしていないため反映されません。

サービスプラットフォームでは，queryLanguage属性はサポートしていません。クエリ言語として常にXPath1.0を使用します。サービスプラットフォームのXPath1.0は，一部独自の拡張があります。

なお，BPEL1.1およびBPEL2.0の場合，クエリのデフォルト値はXPath1.0です。

出力条件

queryLanguage属性が定義されている場合

対処方法

上流設計ツールでクエリを使用していない場合は，特に対処の必要はありません。

XPath1.0以外のクエリ言語を使用している場合は，BPELファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタでクエリの指定を修正してください。

要素[someElement]の属性expressionLanguageはサポートしていないため反映されません。

サービスプラットフォームでは，expressionLanguage属性はサポートしていません。式言語として常にXPath1.0を使用します。サービスプラットフォームのXPath1.0は，一部独自の拡張があります。

なお，BPEL1.1およびBPEL2.0の場合，式のデフォルト値はXPath1.0です。

出力条件

expressionLanguage属性が定義されている場合

対処方法

上流設計ツールで式を使用していない場合は，特に対処の必要はありません。

XPath1.0以外の式を使用している場合は，BPELファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタで式の指定を修正してください。

要素[someElement]にアクティビティが定義されていないため、無操作アクティビティを追加しました。

子要素を持つことができるBPEL要素（whileアクティビティなど）に子要素が1つ以上定義されていない場合，BPELファイルのインポート時に，無操作アクティビティを子要素として追加します。

出力条件

[someElement]のactivity要素が子要素を持たない場合

対処方法

ビジネスプロセスの実行には影響しません。特に対処の必要はありません。

要素[someElement]はサポートしていないため反映されません。また配下に属性や要素が存在する場合は、それらも反映されません。

サービスプラットフォームでは，[someElement]で表されるBPEL要素はサポートしていません。

出力条件

サポートしていない要素が定義されている場合

対処方法

サービスプラットフォームがサポートする機能に，処理を置き換えてください。

要素[someElement]の属性[someAttribute]はサポートしていないため反映されません。

サービスプラットフォームでは，[someAttribute]で表されるBPEL属性はサポートしていません。

出力条件

サポートしていない属性が定義されている場合

対処方法

サービスプラットフォームがサポートする機能に，処理を置き換えてください。

付録D　上流設計ツールを利用したシステムの開発例

上流設計ツールとサービスプラットフォームを連携したシステム開発の例を説明します。開発するシステムの概要，および使用する上流設計ツールを次に示します。

開発するシステムの概要

サービスプラットフォームに付属している「商品手配サンプルプログラム」に相当するシステムを開発します。

なお，ここでの開発では，次に示す内容が日本語表記になります。

サービス名

アクティビティ名

「商品手配サンプルプログラム」は，リクエスタからの要求に基づいて，注文商品の在庫引当や配送手配を行います。

処理内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム ファーストステップガイド」の「2.3　サンプルプログラムの処理内容」を参照してください。

使用する上流設計ツール

Process Modeler

（Process Modeler 5 for Microsoft Visio Professional Edition）

付録D.1　ビジネスプロセスの概要を設計する

業務の基本フローをハイレベル・ビジネスプロセスとして作成し，作成したハイレベル・ビジネスプロセスを具体化します。

(1)　ハイレベル・ビジネスプロセスを作成する

上流設計ツールでハイレベル・ビジネスプロセスを作成します。商品手配サンプルプログラムのビジネスプロセスの場合，システム化する業務は在庫引当と配送手配の2つのタスクなので，これを基本フローとして記述します。

商品手配サンプルプログラムのハイレベル・ビジネスプロセスの記述例を次に示します。

図D‒1　ハイレベル・ビジネスプロセスの記述例

(2)　ミドルレベル・ビジネスプロセスを作成する

作成したハイレベル・ビジネスプロセスを具体化し，業務全体の流れが把握できるミドルレベル・ビジネスプロセスを作成します。ここでは，在庫引当タスクのあとに排他ゲートウェイを追加し，手配を受けた商品の在庫がない場合の業務エラーフローを追加します。作成したビジネスプロセスに対して顧客と検討を繰り返し，検討不足の業務フローや改善点があればブラッシュアップします。

商品手配サンプルプログラムのミドルレベル・ビジネスプロセスの記述例を次に示します。

図D‒2　ミドルレベル・ビジネスプロセスの記述例

商品手配サンプルプログラムでは，次の表に示す要素でビジネスプロセスを実現することにします。

表D‒1　商品手配ビジネスプロセスを構成する要素

項番

名前

要素の種類

備考

1

受付

開始ノード

2

在庫引当

タスク

3

−

排他ゲートウェイ

在庫引当の結果を判定

4

配送手配

タスク

5

応答_手配成功

終了ノード

配送手配が成功したときの終了ノード

6

応答_在庫なしエラー

終了ノード

在庫がなかったときの終了ノード

（凡例）

−：名前はありません。

空欄：備考として説明する内容はありません。

また，この段階でサービスの粒度も検討します。ここでは，次の表に示すように在庫引当タスクと配送手配タスクをそれぞれ1つのサービスで実現することにします。

表D‒2　サービスの粒度の検討

項番

タスク

サービス（実装時のサービス名）

1

在庫引当

在庫引当サービス（InventoryManager）

2

配送手配

配送手配サービス（Delivery）

付録D.2　サービスの概要インターフェースを検討する

ミドルレベル・ビジネスプロセスの検討が終わったら，サービスの概要インターフェースを検討し，検討した結果を基に概要WSDLを作成します。検討するサービスを次に示します。

在庫引当サービス（InventoryManager）

配送手配サービス（Delivery）

商品手配ビジネスプロセス （ArrangementService）

(1)　概要インターフェースを検討する

最初に，サービスの概要インターフェースを検討します。次の図のように，サービスリクエスタから見ると商品手配ビジネスプロセス自体もサービスになるため，概要インターフェースの検討対象になります。

図D‒3　サービスのコンポーネント構成

商品手配サンプルプログラムでは，次の図および次の表のように概要インターフェースを決定したものとします。

図D‒4　サービスの概要インターフェース

表D‒3　概要インターフェースの詳細

項番

サービス名

提供オペレーション名

（オペレーションの内容）

要求メッセージ名

応答メッセージ名

1

在庫引当サービス

reserveItem

（商品を在庫引当する）

reserveItemRequest

reserveItemResponse

2

配送手配サービス

deliverItem

（商品を配送する）

deliverItemRequest

deliverItemResponse

3

商品手配ビジネスプロセス

arrangeItem

（商品を手配し配送する）

arrangeItemRequest

arrangeItemResponse

(2)　概要WSDLを作成する

概要インターフェースが決定したら，概要WSDLを作成します。商品手配サンプルプログラムでは，サービスごとに次の表に示す名前でWSDLファイルを作成します。

表D‒4　サービスごとのWSDLファイルの名前

項番

サービス名

WSDLファイルの名前

1

在庫引当サービス

InventoryManagementService.wsdl

2

配送手配サービス

DeliveryService.wsdl

3

商品手配ビジネスプロセス

ArrangementService.wsdl

概要WSDLを作成するときのポイントは次のとおりです。

概要WSDL作成のポイント

サービス名をwsdl:portのname属性に記述する。

提供オペレーション名をwsdl:operationのname属性に記述する。

要求メッセージ名をwsdl:inputのname属性に記述する。

応答メッセージ名をwsdl:outputのname属性に記述する。

メッセージの構造は記述しない。

（ルート要素だけを宣言し，型はxsd:stringなどの基本型にする。）

在庫引当サービスのWSDL（InventoryManagementService.wsdl）の例を次に示します。WSDL中の太字は「概要WSDL作成のポイント」で示した部分の記述を表します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions
      targetNamespace="http://sample/InventoryManagementService"
      xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
      xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
      xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      xmlns:ims="http://sample/InventoryManagementService">

   <wsdl:types>
      <xsd:schema
            targetNamespace="http://sample/InventoryManagementService"
            elementFormDefault="qualified">
         <xsd:element name="reserveItem" type="xsd:string" />
         <xsd:element name="reserveItemResponse" type="xsd:string" />
      </xsd:schema>
   </wsdl:types>

   <wsdl:message name="reserveItemRequest">
      <wsdl:part name="parameters" element="ims:reserveItem" />
   </wsdl:message>

   <wsdl:message name="reserveItemResponse">
      <wsdl:part name="parameters" element="ims:reserveItemResponse" />
   </wsdl:message>

   <wsdl:portType name="InventoryManager">
      <wsdl:operation name="reserveItem">
         <wsdl:input message="ims:reserveItemRequest" name="reserveItemRequest" />
         <wsdl:output message="ims:reserveItemResponse" name="reserveItemResponse" />
      </wsdl:operation>
   </wsdl:portType>

   <wsdl:binding name="InventoryManagerSoapBinding" type="ims:InventoryManager">
      <soap:binding style="document"
            transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
      <wsdl:operation name="reserveItem">
         <soap:operation soapAction="" />
         <wsdl:input name="reserveItemRequest">
            <soap:body use="literal" />
         </wsdl:input>
         <wsdl:output name="reserveItemResponse">
            <soap:body use="literal" />
         </wsdl:output>
      </wsdl:operation>
   </wsdl:binding>

   <wsdl:service name="InventoryManagementService">
      <wsdl:port binding="ims:InventoryManagerSoapBinding" name="InventoryManager">
         <soap:address location="http://localhost/InventoryManagementServiceWeb/services/InventoryManager" />
      </wsdl:port>
   </wsdl:service>
</wsdl:definitions>

付録D.3　ビジネスプロセスを詳細化する

「付録D.1(2)　ミドルレベル・ビジネスプロセスを作成する」で作成したミドルレベル・ビジネスプロセスに設定を追加し，詳細化します。

(1)　実装方式を決定する

最初に，ダイアグラムの実装方式を設定します。

Process Modelerのウィンドウメニューから［プロセス］−［表示］−［属性エクスプローラ］を選択します。

ウィンドウに［属性エクスプローラ］が表示されます。

フローの何もないところをマウスでクリックし，ダイアグラムを選択します。

［属性エクスプローラ］にダイアグラムの属性が表示されます。

［システム定義の属性］を展開し，［実装］のドロップダウンリストから「BPEL 1.1」を選択します。

(2)　プロセスの属性を設定する

ビジネスプロセス全体の属性を設定します。

Process Modelerのウィンドウメニューから［プロセス］−［実装］−［BPEL］を選択します。

［BPEL］ダイアログが表示されます。

［プロセスの設定］タブを選択します。

［プロセス属性］と［プール システム定義の属性］を次のとおりに指定します。

Name：未指定または任意の値※

ProcessType：未指定

TargetNamespace：未指定または任意の値※

注※

任意の値を指定できますが，BPELインポート機能ではこれらの値は使用しません。

(3)　ノード・タスクを詳細化する

ビジネスプロセスの開始ノード，終了ノード，およびタスクの詳細な設定をします。

最初に，サービスリクエスタからの要求メッセージによってビジネスプロセスが開始されるように設定します。開始ノードに設定する手順を示します。

ビジネスプロセスの開始ノードを選択します。

右クリックして表示されるメニューから［Trigger］−［Message］を選択します。

また，ビジネスプロセスの実行結果をサービスリクエスタに応答メッセージとして返すようにするため，終了ノードも同じように，右クリックして表示されるメニューから［Result］−［Message］を選択します。

次に，在庫引当タスクと配送手配タスクをサービスとして実行することを表すために，在庫引当タスクと配送手配タスクをそれぞれ右クリックしてメニューを表示し，［TaskType］−［Service］を選択します。

開始ノード，終了ノード，およびタスクの設定内容は次のとおりです。

表D‒5　開始ノード／終了ノード／タスクの設定内容

項番

要素

設定項目

設定値

1

開始ノード

Trigger

Message

2

在庫引当タスク

TaskType

Service

3

配送手配タスク

TaskType

Service

4

終了ノード

Result

Message

ここまでの手順を終えると，開始ノード，終了ノード，およびタスクにメッセージを表す手紙のアイコンや，サービスを表す歯車のアイコンが追加されます。

(4)　WSDLを登録する

「付録D.2(2)　概要WSDLを作成する」で作成したサービスの概要WSDLをProcess Modelerに登録します。

Process Modelerのウィンドウメニューから［プロセス］−［実装］−［BPEL］を選択します。

［BPEL］ダイアログが表示されます。

［WSDLのインポート］タブを選択します。

［新規］ボタンをクリックします。

［WSDLのインポート］ダイアログが表示されます。

WSDLごとに次の内容を入力します。

表D‒6　インポート対象のWSDLと設定値

項番

インポート対象

項目

設定値

1

ArrangementService.wsdl

（商品手配ビジネスプロセスのWSDL）

WSDLの場所

ファイル

WSDLファイル

［参照］ボタンから選択

名前

ArrangementService

エクスポート時のネームスペース

任意の値※

2

InventoryManagementService.wsdl

（在庫引当サービスのWSDL）

WSDLの場所

ファイル

WSDLファイル

［参照］ボタンから選択

名前

InventoryManagementService

エクスポート時のネームスペース

任意の値※

3

DeliveryService.wsdl

（配送手配サービスのWSDL）

WSDLの場所

ファイル

WSDLファイル

［参照］ボタンから選択

名前

DeliveryService

エクスポート時のネームスペース

任意の値※

注※

任意の値を指定できますが，BPELインポート機能でこれらの値を使用しません。

［OK］ボタンをクリックします。

WSDLが登録されます。表D-6で示したWSDLをすべてインポートすると，［WSDLのインポート］タブは次のようになります。

(5)　オペレーションを割り当てる

登録したWSDLを使用して，開始ノード，終了ノード，およびタスクがどのように外部のサービスリクエスタやサービスと連携するか，オペレーションとそのインターフェースを設定します。

最初に，開始ノードのインターフェースを設定します。

開始ノードを右クリックして表示されるメニューから［実装］−［BPEL］を選択します。

［BPEL］ダイアログが表示されます。

［Operationの割り当て］タブを選択します。

［ArrangementService］−［arrangeItem］を選択して，［割り当て］ボタンをクリックします。

開始ノードのオペレーションは，名前「ArrangementService」のWSDLに「arrangeItem」として定義されているため，「arrangeItem」を割り当てます。

残りのノード，タスクについても，次の表を参考にオペレーションを割り当てます。

表D‒7　［Operationの割り当て］タブの設定内容

項番

要素の名前

WSDLの名前

Operationの名前

1

受付

ArrangementService

arrangeItem

2

在庫引当

InventoryManagementService

reserveItem

3

配送手配

DeliveryService

deliverItem

4

応答_手配成功

ArrangementService

arrangeItem

5

応答_在庫なしエラー

ArrangementService

arrangeItem

以上で，上流設計ツールを使用したビジネスプロセス設計は終了です。

付録D.4　ビジネスプロセスを出力する

上流設計ツールで作成したビジネスプロセスをサービスプラットフォームの開発環境に引き継ぐために，BPELファイルとして出力します。

Process Modelerのウィンドウメニューから［プロセス］−［ダイアグラム］−［エクスポート］を選択します。

［エクスポート］ダイアログが表示されます。

［エクスポート先］が「BPEL 1.1」になっていることを確認し，［エンコード］を「UTF-8」に変更します。

［エクスポート］ボタンをクリックします。

［フォルダの参照］ダイアログが表示されます。

BPELファイルを出力する場所を選択し，［OK］ボタンをクリックします。

選択したフォルダに次に示すファイルが生成されます。

主要プール.bpel

作成したビジネスプロセスのBPELファイルです。

主要プール_types.wsdl

このファイルは使用しません。

なお，プールに名前を付けた場合は，<プールの名前>.bpelと<プールの名前>_types.wsdlが生成されます。

付録D.5　サービスの詳細インターフェースを検討する

これまでに検討した仕様を踏まえて，各サービスのオペレーションのメッセージ構造を決定します。具体的には，「付録D.2(2)　概要WSDLを作成する」で作成した概要WSDLにメッセージ構造の宣言を追加します。

各サービスの要求メッセージと応答メッセージには，次の表に示す情報が必要になるため，これを概要WSDLのメッセージ宣言に反映（ルート要素の下に宣言を追加）します。

表D‒8　サービスの要求／応答メッセージに必要な情報

項番

サービス名

メッセージ

必要な情報

名前

型

説明

1

在庫引当サービス

reserveItemRequest

ItemName

xsd:string

在庫引当する商品の名前

Quantity

xsd:int

在庫引当する個数

reserveItemResponse

ReservationNumber

xsd:string

引当番号

2

配送手配サービス

deliverItemRequest

ReservationNumber

xsd:string

配送手配する引当番号

deliverItemResponse

DeliveryNumber

xsd:string

配送番号

3

商品手配ビジネスプロセス

arrangeItemRequest

ItemName

xsd:string

手配する商品の名前

Quantity

xsd:int

手配する商品の個数

arrangeItemResponse

DeliveryNumber

xsd:string

配送番号

在庫引当サービスを例にWSDL（InventoryManagementService.wsdl）の定義例を次に示します。WSDL中の太字は，追記した内容を表します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions
      targetNamespace="http://sample/InventoryManagementService"
      xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
      xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
      xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      xmlns:ims="http://sample/InventoryManagementService">

   <wsdl:types>
      <xsd:schema
            targetNamespace="http://sample/InventoryManagementService"
            elementFormDefault="qualified">
         <xsd:element name="reserveItem">
            <xsd:complexType>
               <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="ItemName" type="xsd:string" />
                  <xsd:element name="Quantity" type="xsd:int" />
               </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
         </xsd:element>
         <xsd:element name="reserveItemResponse">
            <xsd:complexType>
               <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="ReservationNumber" type="xsd:string" />
               </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
         </xsd:element>
      </xsd:schema>
   </wsdl:types>

   <wsdl:message name="reserveItemRequest">
      <wsdl:part name="parameters" element="ims:reserveItem" />
   </wsdl:message>

   <wsdl:message name="reserveItemResponse">
      <wsdl:part name="parameters" element="ims:reserveItemResponse" />
   </wsdl:message>

   <wsdl:portType name="InventoryManager">
      <wsdl:operation name="reserveItem">
         <wsdl:input message="ims:reserveItemRequest" name="reserveItemRequest" />
         <wsdl:output message="ims:reserveItemResponse" name="reserveItemResponse" />
      </wsdl:operation>
   </wsdl:portType>

   <wsdl:binding name="InventoryManagerSoapBinding" type="ims:InventoryManager">
      <soap:binding style="document"
            transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
      <wsdl:operation name="reserveItem">
         <soap:operation soapAction="" />
         <wsdl:input name="reserveItemRequest">
            <soap:body use="literal" />
         </wsdl:input>
      <wsdl:output name="reserveItemResponse">
            <soap:body use="literal" />
         </wsdl:output>
      </wsdl:operation>
   </wsdl:binding>

   <wsdl:service name="InventoryManagementService">
      <wsdl:port binding="ims:InventoryManagerSoapBinding" name="InventoryManager">
         <soap:address location="http://localhost/InventoryManagementServiceWeb/services/InventoryManager" />
      </wsdl:port>
   </wsdl:service>
</wsdl:definitions>

詳細インターフェースを記載したWSDLは，サンプルプログラムに同梱されています。サンプルプログラムの格納場所については，マニュアル「サービスプラットフォーム ファーストステップガイド」の「付録A　サンプルプログラムのファイルの構成」を参照してください。

付録D.6　サービスアダプタを作成する

「付録D.5　サービスの詳細インターフェースを検討する」で詳細化したWSDLを使用して，ビジネスプロセスと，在庫引当サービスおよび配送手配サービスをつなげるためのサービスアダプタを追加します。

まず，在庫管理サービス（InventoryManager）のサービスアダプタを作成します。

ツリービューのサービス定義一覧で右クリックして「サービスアダプタ追加」を選択します。

サービスアダプタ定義追加ウィザードが表示されます。

［サービス部品の種別］に「Webサービス」を指定します。

［次へ］ボタンをクリックします。

サービス名とサービスのWSDLファイルを指定するページが表示されます。

サービス名と作成した在庫管理サービスのWSDLを指定します。

注意

サービス名はWSDLに書かれたポートタイプ要素（portType）の名前属性値（name）と同じ値にしてください。

［次へ］ボタンをクリックします。

WSDLのポートを指定するページが表示されます。

［Portの指定］が「InventoryManager」になっていることを確認して，［終了］ボタンをクリックします。

WSDLの解析が終わるとサービスアダプタが作成されます。

配送手配サービス（Delivery）についても，次に示す設定をして，サービスアダプタを作成します。

表D‒9　配送手配サービスのサービスアダプタの設定値

項番

項目

設定値

1

サービス部品の種別

Webサービス

2

サービス名

Delivery

3

WSDLファイル

DeliveryService.WSDL

4

ポート

Delivery

付録D.7　ビジネスプロセスをインポートする

「付録D.4　ビジネスプロセスを出力する」で出力したBPELファイルをサービスプラットフォームの開発環境に取り込みます。

ツリービューのサービス定義一覧で右クリックして「ビジネスプロセス追加」を選択します。

ビジネスプロセス定義追加ウィザードが表示されます。

ビジネスプロセス名と出力したBPELファイルを指定します。

［終了］ボタンをクリックします。

BPELファイルのインポートが終わると，上流設計ツールから引き継いだビジネスプロセスが表示されます。

ここでは，次のようにBPMN要素が変換されています。

表D‒10　BPMN要素の変換結果

項番

BPMN要素

ビジネスプロセスの要素

1

「受付」開始ノード

「受付」受付アクティビティ

2

「在庫引当」タスク

「在庫引当」サービス呼出アクティビティ

3

排他ゲートウェイ

「Gateway」分岐開始アクティビティ

「Gateway_終了」分岐終了アクティビティ

4

「配送手配」タスク

「配送手配」サービス呼出アクティビティ

5

「応答_手配成功」終了ノード

「応答_手配成功」応答アクティビティ

6

「応答_在庫なしエラー」終了ノード

「応答_在庫なしエラー」応答アクティビティ

コンソールビューにインポートのログが表示されているので，BPELファイルが正しく取り込まれているかを確認します。

ログに出力された問題の解決方法については，「付録C.4　上流設計ツール利用時のトラブルシューティング」を参照してください。

付録D.8　ユーザ定義受付を追加する

「付録D.5　サービスの詳細インターフェースを検討する」で詳細化したWSDLを使用して，ビジネスプロセスにユーザ定義受付を追加します。

ツリービューのサービス定義一覧でArrangementService（商品手配サービス）を選択し，右クリックして［ユーザ定義受付（呼出先固定）追加］を選択します。

受付種別選択ウィザードが表示されます。

［受付種別］のドロップダウンリストから［SOAP受付］を選択します。

［次へ］ボタンをクリックします。

ユーザ定義受付追加ウィザードが表示されます。

受付名と作成したビジネスプロセスのWSDLを指定します。

［次へ］ボタンをクリックします。

ポートを指定するページが表示されます。

［Portの指定］が「Arrangement」になっていることを確認して［終了］ボタンをクリックします。

WSDLの解析が終わると，次のようにユーザ定義受付が作成されます。

付録D.9　メッセージのスキーマを登録する

受付アクティビティ，応答アクティビティ，サービス呼出アクティビティで使用するメッセージ（変数）のスキーマ（構造）を登録します。

まず，受付アクティビティで使用するメッセージのスキーマを登録します。

ビジネスプロセス定義画面のキャンバス上の［変数・相関セット］アイコンをダブルクリックします。

［変数・相関セット一覧］ダイアログが表示されます。

受付アクティビティが使用するメッセージ「ns3arrangeItemRequest_MessageData」※を選択し，［種別］を「XML」に変更します。

注※

Process Modelerは，WSDLで定義したメッセージ名の前に名前空間の修飾辞を付け，メッセージ名の後に「_MessageData」を付けてBPELファイルを生成します。例を次に示します。

（例）

arrangeItemRequest → ns3arrangeItemRequest_MessageData

arrangeItemResponse → ns3arrangeItemResponse_MessageData

この例にあるように，［変換・相関セット一覧］ダイアログでメッセージを選択するときは，メッセージ名が変更されていることに注意してください。なお，修飾辞の「ns3」の部分は「表D-6」で設定したエクスポート時のネームスペースになるため，マニュアル上と実際に操作する画面で表示が異なる場合があります。

次に，受付アクティビティが使用するメッセージのスキーマ（電文フォーマット）をビジネスプロセスのユーザ定義受付から取り込みます。

［電文フォーマット］横の［取込］ボタンをクリックします。

［電文フォーマットの取込］ダイアログが表示されます。

次の画面および表に示すとおりに指定します。

表D‒11　受付アクティビティの電文フォーマットの取り込み指定

項番

項目

指定値

1

サービス/受付

受付名：サービス受付

2

取込対象

オペレーション名

arrangeItem

3

電文種別

要求電文（ボディ）

4

電文フォーマット

ns3arrangeItemRequest_MessageData

（自動設定されます。）

［OK］ボタンをクリックします。

メッセージのスキーマの取り込みが終わると，［電文フォーマット］に電文フォーマット名が表示されます。

［更新］ボタンをクリックします。

これで，受付アクティビティで使用するメッセージのスキーマが登録されます。

次に示す電文についても，メッセージのスキーマを設定します。

「在庫引当」サービス呼出アクティビティの要求電文（ns1reserveItemRequest_MessageData）

「在庫引当」サービス呼出アクティビティの応答電文（ns1reserveItemResponse_MessageData）

「配送手配」サービス呼出アクティビティの要求電文（ns2deliverItemRequest_MessageData）

「配送手配」サービス呼出アクティビティの応答電文（ns2deliverItemResponse_MessageData）

応答アクティビティの応答電文（ns3arrangeItemResponse_MessageData）

各メッセージのスキーマの取り込み指定を次の各表に示します。すべてのスキーマの取り込みが終わったら，［変数・相関セット一覧］ダイアログで［OK］ボタンをクリックします。

表D‒12　ns1reserveItemRequest_MessageDataの取り込みの指定

項番

項目

指定値

1

サービス/受付

受付名：InventoryManager

2

取込対象

オペレーション名

reserveItem

3

電文種別

要求電文

4

電文フォーマット

ns1reserveItemRequest_MessageData

（自動設定されます。）

表D‒13　ns1reserveItemResponse_MessageDataの取り込みの指定

項番

項目

指定値

1

サービス/受付

サービス名：InventoryManager

2

取込対象

オペレーション名

reserveItem

3

電文種別

応答電文

4

電文フォーマット

ns1reserveItemResponse_MessageData

（自動設定されます。）

表D‒14　ns2deliverItemRequest_MessageDataの取り込みの指定

項番

項目

指定値

1

サービス/受付

サービス名：Delivery

2

取込対象

オペレーション名

deliverItem

3

電文種別

要求電文

4

電文フォーマット

ns2deliverItemRequest_MessageData

（自動設定されます。）

表D‒15　ns2deliverItemResponse_MessageDataの取り込みの指定

項番

項目

指定値

1

サービス/受付

サービス名：Delivery

2

取込対象

オペレーション名

deliverItem

3

電文種別

応答電文

4

電文フォーマット

ns2deliverItemResponse_MessageData

（自動設定されます。）

表D‒16　ns3arrangeItemResponse_MessageDataの取り込みの指定

項番

項目

指定値

1

サービス/受付

受付名：サービス受付

2

取込対象

オペレーション名

arrangeItem

3

電文種別

応答電文

4

電文フォーマット

ns3arrangeItemResponse_MessageData

（自動設定されます。）

付録D.10　メッセージ変換とシステム例外処理を追加する

必要に応じて，ビジネスプロセスにメッセージ変換（データ変換アクティビティ）や実行時のシステム例外に対処する処理を追加します。商品手配サンプルプログラムでは，次のようにメッセージ変換を追加しました。

図D‒5　メッセージ変換の追加

メッセージ変換の詳細な定義内容については，商品手配ビジネスプロセスのサンプルデータを参照してください。

以上で，上流設計ツールを利用したビジネスプロセスの開発は終了です。

付録E　上流設計ツールとの連携で使用するBPELのサポート範囲

サービスプラットフォームでは，BPEL1.1とBPEL2.0のインポートをサポートしています。BPEL1.1とBPEL2.0では，BPELファイルのサポート範囲およびビジネスプロセス定義への変換ルールが異なります。

ここでは，上流設計ツールで作成したBPELファイルをインポートする場合の，BPELファイルのサポート範囲およびビジネスプロセス定義への変換ルールをBPEL1.1とBPEL2.0に分けて説明します。

注意事項

BPELファイルの要素・属性のうち，以降の説明に登場しない要素・属性は，ビジネスプロセスの定義に変換されません。

BPELファイル内の要素が，ビジネスプロセスのどの定義内容に変換されるのかの関係を次の表に示します。

表E‒1　BPELファイルの要素とビジネスプロセス定義の関係

変換前の要素（BPELファイル）

変換後の定義内容（ビジネスプロセス）

変換方法の参照先

BPEL1.1

BPEL2.0

process要素

variables要素

変数

付録E.1(1)(b)

付録E.2(1)(b)

correlationSets要素

相関セット

付録E.1(1)(c)

付録E.2(1)(c)

faultHandlers要素

フォルト処理

付録E.1(1)(d)

付録E.2(1)(d)

receive要素

受付アクティビティ

付録E.1(2)(a)

付録E.2(2)(a)

reply要素

応答アクティビティ

付録E.1(2)(b)

付録E.2(2)(b)

invoke要素

サービス呼出アクティビティ

付録E.1(2)(c)

付録E.2(2)(c)

assign要素

代入アクティビティ

付録E.1(2)(d)

付録E.2(2)(d)

empty要素

無操作アクティビティ

付録E.1(2)(e)

付録E.2(2)(e)

throw要素

フォルト送出アクティビティ

付録E.1(2)(f)

付録E.2(2)(f)

scope要素

スコープアクティビティ

付録E.1(3)(a)

付録E.2(3)(a)

while要素

繰り返しアクティビティ

付録E.1(3)(b)

付録E.2(3)(b)

switch要素※1

分岐開始アクティビティ

分岐終了アクティビティ

付録E.1(3)(c)

−

if要素※2

−

付録E.2(3)(c)

flow要素

並列処理開始アクティビティ

並列処理終了アクティビティ

付録E.1(3)(d)

付録E.2(3)(d)

sequence要素

順次処理アクティビティ

付録E.1(3)(e)

付録E.2(3)(e)

wait要素

待機アクティビティ

付録E.1(2)(g)

付録E.2(2)(g)

compensate要素※3

無操作アクティビティ

−

−

terminate要素※1※3

pick要素※3

extensionActivity要素※2※3

rethrow要素※2※3

exit要素※2※3

validate要素※2※3

compensateScope要素※2※3

forEach要素※2※3

repeatUntil要素※2※3

（凡例）

−：参照先はありません。

注※1

BPEL1.1の場合だけ定義できる要素です。

注※2

BPEL2.0の場合だけ定義できる要素です。

注※3

これらの要素はサポート外のため，インポート時に無操作アクティビティに変換されます。

ポイント

ビジネスプロセス内の各アクティビティを連結するコネクションの定義内容は，BPELファイルの構造，各要素の定義などから判断して設定されます。

BPELファイルをインポートしてビジネスプロセスを作成した場合に，Java呼出アクティビティおよびデータ変換アクティビティが定義されることはありません。

以降の項で，BPELファイルの各要素と，ビジネスプロセス定義の内容との関係の詳細をBPEL1.1とBPEL2.0に分けて説明します。

付録E.1　BPEL1.1のビジネスプロセス定義をインポートする場合

BPEL1.1の場合の，BPELファイルのサポート範囲およびビジネスプロセス定義への変換ルールについて説明します。

サービスプラットフォームでは，BPEL1.1の場合のBPELファイルに定義されている要素および属性で，一部サポートしていないものがあります。BPEL1.1の場合のBPELファイルに定義されている要素および属性について，サービスプラットフォームでのサポート有無を次の表に示します。

表E‒2　BPELファイルに定義されている要素および属性のサポート有無（BPEL1.1の場合）

分類

要素

下位要素または属性

サポート有無

ビジネスプロセス全体の定義に関する要素

process要素

name属性

×

targetNamespace属性

×

queryLanguage属性

×

expressionLanguage属性

×

suppressJoinFailure属性

×

enableInstanceCompensation属性

×

abstractProcess属性

×

partnerLinks要素

×

partners要素

×

correlationSets要素

×

variables要素

variable要素

name属性

○

messageType属性

○

type属性

○

element属性

×

faultHandlers要素

catch要素

faultName属性

×

faultVariable属性

○

activity※1

○

catchAll要素

activity※1

○

compensationHandler要素

×

eventHandlers要素

×

activity※1

○

基本アクティビティに関連する要素

receive要素

name属性

○

joinCondition属性

×

suppressJoinFailure属性

×

partnerLink属性

×

portType属性

×

operation属性

○

variable属性

○

createInstance属性

△

target要素

×

source要素

×

correlations要素

×

reply要素

name属性

○

joinCondition属性

×

suppressJoinFailure属性

×

partnerLink属性

×

portType属性

×

operation属性

○

variable属性

○

faultName属性

○

target要素

×

source要素

×

correlations要素

×

invoke要素

name属性

○

joinCondition属性

×

suppressJoinFailure属性

×

partnerLink属性

×

portType属性

○

operation属性

○

inputVariable属性

○

outputVariable属性

○

target要素

×

source要素

×

correlations要素

×

catch要素

faultName属性

×

faultVariable属性

○

activity※1

○

catchAll要素

activity※1

○

assign要素

name属性

○

joinCondition属性

×

suppressJoinFailure属性

×

target要素

×

source要素

×

copy要素

from要素

variable属性

○

expression属性

○

part属性

×

partnerLink属性

×

endpointReference属性

×

property属性

×

opaque属性

×

query属性

×

タグ値※2

○

to要素

variable属性

○

part属性

×

partnerLink属性

×

property属性

×

query属性

×

empty要素

name属性

○

joinCondition属性

×

suppressJoinFailure属性

×

target要素

×

source要素

×

throw要素

faultName属性

×

faultVariable属性

○

name属性

○

joinCondition属性

×

suppressJoinFailure属性

×

target要素

×

source要素

×

wait要素

name属性

○

joinCondition属性

×

suppressJoinFailure属性

×

target要素

×

source要素

×

for属性

○

until属性

○

terminate要素※3

name属性

○

joinCondition属性

×

suppressJoinFailure属性

×

target要素

×

source要素

×

compensate要素※3

name属性

○

joinCondition属性

×

suppressJoinFailure属性

×

scope属性

×

target要素

×

source要素

×

構造アクティビティに関連する要素

scope要素

name属性

○

joinCondition属性

×

suppressJoinFailure属性

×

variableAccessSerializable属性

×

target要素

×

source要素

×

correlationSets要素

×

variables要素

variable要素

name属性

○

messageType属性

○

type属性

○

element属性

×

faultHandlers要素

catch要素

faultName属性

×

faultVariable属性

○

activity※1

○

catchAll要素

activity※1

○

compensationHandler要素

×

eventHandlers要素

×

activity※1

○

while要素

name属性

○

joinCondition属性

×

condition属性

○

suppressJoinFailure属性

×

target要素

×

source要素

×

activity※1

○

switch要素

name属性

○

joinCondition属性

×

suppressJoinFailure属性

×

target要素

×

source要素

×

case要素

condition属性

○

activity※1

○

otherwise要素

activity※1

○

flow要素

name属性

○

joinCondition属性

×

suppressJoinFailure属性

×

target要素

×

source要素

×

links要素

×

activity※1

○

sequence要素

name属性

×

joinCondition属性

×

suppressJoinFailure属性

×

target要素

×

source要素

×

activity※1

○

pick要素※3

name属性

○

joinCondition属性

×

suppressJoinFailure属性

×

createInstance属性

×

target要素

×

source要素

×

onAlarm要素

×

onMessage要素

×

（凡例）

○：サポートしています。

△：制限付きでサポートしています。

×：サポートしていません。

注※1

activityの部分には，実際にはreceive要素，reply要素，invoke要素などが入ります。

注※2

from要素のタグ値が変換元になります。

注※3

未サポートアクティビティのため，name属性だけを反映した無操作アクティビティとして取り込まれます。

(1)　ビジネスプロセス全体の定義に関連する要素の変換

BPELファイルに定義されている要素のうち，ビジネスプロセス全体に関連する内容（ビジネスプロセスそのものの設定，利用する変数など）の変換について次に説明します。

(a)　process要素の変換

process要素およびその下位要素・属性は，ビジネスプロセス全体の定義に関連する内容に変換されます。

変換の詳細を次の表に示します。

表E‒3　process要素の変換

BPELファイルの要素

ビジネスプロセスの定義内容

定義内容

説明

process要素

variables要素

変数

詳細は「(1)(b)　variables要素の変換」を参照してください。

correlationSets要素

相関セット

詳細は「(1)(c)　correlationSets要素の変換」を参照してください。

faultHandlers要素

フォルト処理

詳細は「(1)(d)　faultHandlers要素の変換」を参照してください。

activity※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換されます。

−

ビジネスプロセス名

ビジネスプロセス定義を追加するためのダイアログで指定したビジネスプロセス名が設定されます。

−

ビジネスプロセスのバージョン

「1」が設定されます。

−

永続化

ビジネスプロセス定義を追加するためのダイアログで指定した永続化の有無が設定されます。

（凡例）

−：該当する要素はありません。定義内容は，自動設定されるか，またはビジネスプロセス定義を追加するためのダイアログで指定した内容が設定されます。

注※

activity の部分には，実際にはreceive要素，reply要素，invoke要素などが入ります。

ビジネスプロセスの各アクティビティに変換される要素については，「(2)　基本アクティビティに関連する要素の変換」および「(3)　構造アクティビティに関連する要素の変換」を参照してください。

(b)　variables要素の変換

variables要素およびその下位要素・属性は，ビジネスプロセス（またはスコープ内）に設定されている変数の定義に変換されます。インポートしたあとは，定義内容を変数・相関セット一覧ダイアログで変更できます。

注意事項

サービスプラットフォームでは，スコープ内のフォルト処理を構成するアクティビティの割当変数として定義できる変数は，フォルト処理のあるスコープの上位スコープで定義されている変数です。

そのため，BPELファイルのscope/faultHandlers要素以下の要素で，変数として同じscope要素内の変数を利用している場合，インポートしたあとにビジネスプロセスで割当変数を再定義してください。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，変数・相関セット一覧ダイアログの項目名です。

表E‒4　variables要素の変換

variables要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容

項目

説明

variable要素

name属性

変数名

変数の名称が設定されます。

messageType属性

種別

この属性が定義されていた場合，type属性は文字列型（string）に変換されます。

そのため，変換後に変数の種別をメッセージ型（XML）に変更し，電文フォーマットを登録する必要があります。

type属性

種別

次に示す変数の種別が設定されます。

booleanの場合

「boolean」が設定されます。

doubleで表現可能な型※の場合

「numeric」が設定されます。

上記以外または未定義の場合

「string」が設定されます。

−

部分指定

変数の部分指定には，値は設定されません。部分指定を利用する場合，インポートしたあとに変数・相関セット一覧ダイアログで設定してください。

（凡例）

−：該当する要素はありません。

注※

次の型が該当します。

int，short，byte，unsignedInt，unsignedShort，unsignedByte，float，double

(c)　correlationSets要素の変換

correlationSets要素の定義内容は，ビジネスプロセスの定義では「相関セット」に当たる情報です。BPELファイルをインポートしてビジネスプロセスを作成しても値は設定されません。

ビジネスプロセスで相関セットを利用する場合，インポートしたあとに変数・相関セット一覧ダイアログで相関セットを定義し，相関セットを使用するアクティビティの割当相関セット群ダイアログで相関セットを割り当ててください。

(d)　faultHandlers要素の変換

faultHandlers要素およびその下位要素・属性は，ビジネスプロセス内のフォルト処理の定義内容に変換されます。変換後の定義内容は，フォルト処理の割当ダイアログで変更できます。

注意事項

process要素の直下にfaultHandlers要素が定義されている場合，最上位のビジネスプロセスにスコープが作成され，そのスコープのフォルト処理として定義されます。その場合，process要素の直下のアクティビティは作成されたスコープ内に移動されます。

scope要素の配下にfaultHandlers要素が定義されている場合，上位のスコープ内にフォルト処理が設定されます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，フォルト処理の割当ダイアログの項目名です。

表E‒5　faultHandlers要素の変換

faultHandlers要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容

項目

説明

catch要素

faultVariable属性

割当変数

変数については「(1)(b)　variables要素の変換」の注意事項も参照してください。

activity※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換されます。

catchAll要素

activity※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換されます。

−

割当変数

常に「catch-all」が設定されます。

−

遷移先

catch要素またはcatchAll要素が定義されている場合，フォルト処理の遷移先が自動的に設定されます。

（凡例）

−：該当する要素はありません。定義内容は自動で設定されます。

注※

activityの部分には，実際にはreceive要素，reply要素，invoke要素などが入ります。

(2)　基本アクティビティに関連する要素の変換

BPELファイルに定義されている要素のうち，基本アクティビティに変換される要素の変換について次に説明します。

(a)　receive要素の変換

receive要素およびその下位要素・属性は，受付アクティビティの定義内容に変換されます。インポートしたあとは，定義内容を受付アクティビティダイアログで変更できます。

注意事項

次の条件を満たすreceive要素が複数定義されている場合，2つ目以降のreceive要素は無操作アクティビティに変換されます。

portType属性が同一である

operation属性が同一である

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，受付アクティビティダイアログの項目名です。

表E‒6　receive要素の変換

receive要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容

項目

説明

operation属性

オペレーション名

portType属性が異なり，かつoperation属性が同一のreceive要素がすでに定義されている場合，オペレーション名の末尾に<n>（nは1以上の整数）が付与されます。

variable属性

割当変数

変数については「(1)(b)　variables要素の変換」の注意事項も参照してください。

createInstance属性

インスタンス生成

属性値に関係なく「yes」に変換されます。

name属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（nは1以上の整数）が付与されます。

−

通信モデル

ビジネスプロセス定義の内容から判断して「同期」または「非同期」が設定されます。

（凡例）

−：該当する要素はありません。定義内容は自動で設定されます。

(b)　reply要素の変換

reply要素およびその下位要素・属性は，応答アクティビティの定義内容に変換されます。インポートしたあとは，定義内容を応答アクティビティダイアログで変更できます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，応答アクティビティダイアログの項目名です。

表E‒7　reply要素の変換

reply要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容

項目

説明

operation属性

オペレーション名

portType属性とoperation属性が一致するreceive要素のオペレーション名の末尾に<n>（nは1以上の整数）が付与された場合（表E-6のoperation属性を参照），reply要素のオペレーション名の末尾にも同じ<n>が付与されます。

portType属性とoperation属性が一致する，receive要素とreply要素の変換について図E-1に示します。

variable属性

割当変数

変数については「(1)(b)　variables要素の変換」の注意事項も参照してください。

faultName属性

フォルト名

プリフィックスが付与されている場合は，ローカル名に変換されます。

name属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（nは1以上の整数）が付与されます。

図E‒1　portType属性とoperation属性が一致するreceive要素とreply要素の変換

(c)　invoke要素の変換

invoke要素およびその下位要素・属性は，サービス呼出アクティビティの定義内容に変換されます。invoke要素の下位要素として，catch要素またはcatchAll要素が定義されている場合，これらはサービス呼出アクティビティのフォルト処理（フォルトコネクションで連結したアクティビティ）に変換されます。インポートしたあとは，サービス呼出アクティビティダイアログまたはフォルト処理の割当ダイアログから定義内容を変更できます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，サービス呼出アクティビティダイアログまたはフォルト処理の割当ダイアログの項目名です。

表E‒8　invoke要素の変換

invoke要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容

項目

説明

portType属性

サービス名

該当するサービス部品やオペレーションがリポジトリにある場合にだけ変換されます。ローカル名に変換されます。

operation属性

オペレーション名

該当するサービス部品やオペレーションがリポジトリにある場合にだけ変換されます。

inputVariable属性

要求電文用割当変数

サービス部品とオペレーションがリポジトリに存在する場合に設定されます。

変数については「(1)(b)　variables要素の変換」の注意事項も参照してください。

outputVariable属性

応答電文用割当変数

サービス部品とオペレーションがリポジトリに存在し，かつ通信タイプが同期の場合に設定されます。

変数については「(1)(b)　variables要素の変換」の注意事項も参照してください。

name属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（nは1以上の整数）が付与されます。

catch要素

faultVariable属性

割当変数

フォルト処理の割当ダイアログの項目です。

変数については「(1)(b)　variables要素の変換」の注意事項も参照してください。

activity※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換されます。

catchAll要素

activity※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換されます。

−

割当変数

フォルト処理の割当ダイアログの項目です。

常に「catch-all」が設定されます。

（凡例）

−：該当する要素はありません。定義内容は自動で設定されます。

注※

activityの部分には，実際にはreceive要素，reply要素，invoke要素などが入ります。

(d)　assign要素の変換

assign要素およびその下位要素・属性は，代入アクティビティの定義内容に変換されます。インポートしたあとは，定義内容を代入アクティビティダイアログまたは代入アクティビティサブダイアログで変更できます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，代入アクティビティダイアログまたは代入アクティビティサブダイアログの項目名です。

表E‒9　assign要素の変換

assign要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容

項目

説明

name属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（nは1以上の整数）が付与されます。

copy要素

from要素

variable属性

名前（コピー元の変数）

代入アクティビティサブダイアログの項目です。

変数については「(1)(b)　variables要素の変換」の注意事項も参照してください。

expression属性

値（コピー元の式）

代入アクティビティサブダイアログの項目です。

variable属性が定義されている場合は変換されません。

タグ値※

値（コピー元の式）

代入アクティビティサブダイアログの項目です。

variable属性およびexpression属性が定義されていない場合，タグ値が式の値として設定されます。

to要素

variable属性

変数名（コピー先）

代入アクティビティサブダイアログの項目です。

変数については「(1)(b)　variables要素の変換」の注意事項も参照してください。

注※

from要素のタグ値が変換元になります。

(e)　empty要素の変換

empty要素は，無操作アクティビティの定義内容に変換されます。インポートしたあとは，定義内容を無操作アクティビティダイアログで変更できます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，無操作アクティビティダイアログの項目名です。

表E‒10　empty要素の変換

empty要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容

項目

説明

name属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（nは1以上の整数）が付与されます。

(f)　throw要素の変換

throw要素およびその下位要素・属性は，フォルト送出アクティビティの定義内容に変換されます。インポートしたあとは，定義内容をフォルト送出アクティビティダイアログで変更できます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，フォルト送出アクティビティダイアログの項目名です。

表E‒11　throw要素の変換

throw要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容

項目

説明

faultVariable属性

割当変数

変数については「(1)(b)　variables要素の変換」の注意事項も参照してください。

name属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（nは1以上の整数）が付与されます。

(g)　wait要素の変換

wait要素は，待機アクティビティの定義内容に変換されます。インポートしたあとは，定義内容を待機アクティビティダイアログで変更できます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，待機アクティビティダイアログの項目名です。

表E‒12　wait要素の変換

wait要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容

項目

説明

name属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（nは1以上の整数）が付与されます。

for属性※

式

待機する間隔の情報です。［間隔］がONになります。

until属性※

式

待機する期限の情報です。［期限］がONになります。

注※

for属性とuntil属性の両方が定義されていた場合，for属性が取り込まれ，until属性が無視されます。また，for属性とuntil属性の両方が定義されていない場合，［間隔］がONになります。

(3)　構造アクティビティに関連する要素の変換

BPELファイルに定義されている要素のうち，構造アクティビティに変換される要素の変換について次に説明します。

(a)　scope要素の変換

scope要素およびその下位要素・属性は，スコープアクティビティの定義内容に変換されます。インポートしたあとは，定義内容をスコープアクティビティダイアログで変更できます。

また，scope要素内に定義されている変数，相関セット，フォルト処理，トランザクションの制御の情報は，変数・相関セット一覧ダイアログおよびフォルト処理の割当ダイアログで変更できます。

変換の詳細を次の表に示します。

表E‒13　scope要素の変換

scope要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容

項目

説明

name属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（nは1以上の整数）が付与されます。

−

トランザクションの制御

トランザクション制御を実行するかが設定されます。デフォルトでは，［アクティビティ単位でコミットする］がONになります。

variables要素

変数

スコープ内で利用する変数の情報です。

変数については「(1)(b)　variables要素の変換」を参照してください。

correlationSets要素

相関セット

スコープ内で利用する相関セットの情報です。

相関セットの情報については「(1)(c)　correlationSets要素の変換」を参照してください。

faultHandlers要素

フォルト処理

スコープ内のフォルト処理の情報です。

フォルト処理の情報については「(1)(d)　faultHandlers要素の変換」を参照してください。

activity※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換されます。

（凡例）

−：該当する要素はありません。定義内容は自動で設定されます。

注※

activityの部分には，実際にはreceive要素，reply要素，invoke要素などが入ります。

(b)　while要素の変換

while要素およびその下位要素・属性は，繰り返しアクティビティの定義内容に変換されます。インポートしたあとは，定義内容を繰り返しアクティビティダイアログおよび条件設定ダイアログで変更できます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，繰り返しアクティビティダイアログまたは条件設定ダイアログの項目名です。

表E‒14　while要素の変換

while要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容

項目

説明

name属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（nは1以上の整数）が付与されます。

condition属性

条件式

条件設定ダイアログの条件式に値が設定されます。

activity※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換されます。

−

最大繰り返し回数

「100」が自動的に設定されます。

（凡例）

−：該当する要素はありません。定義内容は自動で設定されます。

注※

activityの部分には，実際にはreceive要素，reply要素，invoke要素などが入ります。

(c)　switch要素の変換

switch要素およびその下位要素・属性は，分岐開始アクティビティの定義内容に変換されます。インポートしたあとは，定義内容を分岐アクティビティダイアログおよび条件設定ダイアログで変更できます。

注意事項

分岐終了アクティビティは，switch要素以下が分岐開始アクティビティに変換されたときに自動的に設定されます。その際，分岐終了アクティビティの名称として，分岐開始アクティビティの名称に「_終了」を付けた名称が設定されます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，分岐アクティビティダイアログまたは条件設定ダイアログの項目名です。

表E‒15　switch要素の変換

switch要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容

項目

説明

name属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（nは1以上の整数）が付与されます。

case要素

activity※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換されます。

condition属性

条件式

条件設定ダイアログの条件式に値が設定されます。

−

条件名

分岐アクティビティダイアログの項目です。

「condition<n>」が自動的に設定されます。<n>は分岐内でユニークになる整数が設定されます。

−

優先順位

分岐アクティビティダイアログの項目です。

switch要素内の条件の出現順に設定されます。

otherwise要素

activity※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換されます。

−

優先順位

分岐アクティビティダイアログの項目です。

defaultに設定されます。

−

遷移先

分岐アクティビティダイアログの項目です。

case要素およびotherwise要素の定義から判断して設定されます。

（凡例）

−：該当する要素はありません。定義内容は自動で設定されます。

注※

activityの部分には，実際にはreceive要素，reply要素，invoke要素などが入ります。

(d)　flow要素の変換

flow要素およびその下位要素・属性は，並列処理開始アクティビティの定義内容に変換されます。インポートしたあとは，定義内容を並列処理アクティビティダイアログで変更できます。

注意事項

リンクの定義（BPELファイル内のlinks要素以下の定義）は変換されません。

並列処理終了アクティビティは，flow要素以下が並列処理開始アクティビティに変換されたときに自動的に設定されます。その際，並列処理終了アクティビティの名称として，並列処理開始アクティビティの名称に「_終了」を付けた名称が設定されます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，並列処理アクティビティダイアログの項目名です。

表E‒16　flow要素の変換

flow要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容

項目

説明

name属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（nは1以上の整数）が付与されます。

activity※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換されます。

注※

activityの部分には，実際にはreceive要素，reply要素，invoke要素などが入ります。

(e)　sequence要素の変換

sequence要素は，順次処理アクティビティの定義内容に変換されます。定義内容は変更できません。

なお，sequence要素には，変換される下位属性はありません。

サービスプラットフォームでは，「5.6.17　順次処理アクティビティ」に相当する位置に記述されたsequence要素だけが，ビジネスプロセスの定義に変換されます。

付録E.2　BPEL2.0のビジネスプロセス定義をインポートする場合

BPEL2.0の場合の，BPELファイルのサポート範囲およびビジネスプロセス定義への変換ルールについて説明します。

サービスプラットフォームでは，BPEL2.0の場合のBPELファイルに定義されている要素および属性で，一部サポートしていないものがあります。BPEL2.0の場合のBPELファイルに定義されている要素および属性について，サービスプラットフォームでのサポート有無を次の表に示します。

表E‒17　BPELファイルに定義されている要素および属性のサポート有無（BPEL2.0の場合）

分類

要素

下位要素または属性

サポート有無

ビジネスプロセス全体の定義に関する要素

process要素

name属性

×

targetNamespace属性

×

queryLanguage属性

×

expressionLanguage属性

×

suppressJoinFailure属性

×

exitOnStandardFault属性

×

partnerLinks要素

×

correlationSets要素

×

variables要素

documentation要素

×

variable要素

name属性

○

messageType属性

○

type属性

○

element属性

×

documentation要素

×

from要素

×

faultHandlers要素

documentation要素

×

catch要素

faultName属性

×

faultVariable属性

○

faultMessageType属性

×

faultElement属性

×

documentation要素

×

activity※1

○

catchAll要素

documentation要素

×

activity※1

○

eventHandlers要素

×

import要素

×

messageExchanges要素

×

documentation要素

×

activity※1

○

基本アクティビティに関連する要素

receive要素

name属性

○

suppressJoinFailure属性

×

partnerLink属性

×

portType属性

×

operation属性

○

variable属性

○

createInstance属性

△

messageExchange属性

×

target要素

×

source要素

×

documentation要素

×

correlations要素

×

fromParts要素

×

reply要素

name属性

○

suppressJoinFailure属性

×

partnerLink属性

×

portType属性

×

operation属性

○

variable属性

○

faultName属性

○

messageExchange属性

×

target要素

×

source要素

×

documentation要素

×

correlations要素

×

toParts要素

×

invoke要素

name属性

○

suppressJoinFailure属性

×

partnerLink属性

×

portType属性

○

operation属性

○

inputVariable属性

○

outputVariable属性

○

target要素

×

source要素

×

documentation要素

×

correlations要素

×

toParts要素

×

fromParts要素

×

catch要素

faultName属性

×

faultVariable属性

○

faultMessageType属性

×

faultElement属性

×

documentation要素

×

activity※1

○

catchAll要素

documentation要素

×

activity※1

○

assign要素

name属性

○

suppressJoinFailure属性

×

validate属性

×

target要素

×

source要素

×

documentation要素

×

copy要素

keepSrcElementName属性

×

ignoreMissingFromData属性

×

documentation要素

×

from要素

variable属性

○

expressionLanguage属性

×

part属性

×

partnerLink属性

×

endpointReference属性

×

property属性

×

documentation要素

×

literal要素

○

query要素

queryLanguage属性

×

to要素

variable属性

○

part属性

×

partnerLink属性

×

expressionLanguage属性

×

property属性

×

documentation要素

×

query要素

queryLanguage属性

×

empty要素

name属性

○

suppressJoinFailure属性

×

target要素

×

source要素

×

documentation要素

×

throw要素

name属性

○

suppressJoinFailure属性

×

faultName属性

×

faultVariable属性

○

target要素

×

source要素

×

documentation要素

×

wait要素

name属性

○

suppressJoinFailure属性

×

target要素

×

source要素

×

documentation要素

×

for要素

○

└

expressionLanguage属性

×

until要素

○

└

expressionLanguage属性

×

compensate要素※2

name属性

○

suppressJoinFailure属性

×

target要素

×

source要素

×

documentation要素

×

extensionActivity要素※2

anyElementQName※3

name属性

○

suppressJoinFailure属性

×

anyAttribute※3

×

target要素

×

source要素

×

documentation要素

×

any※3

×

rethrow要素※2

name属性

○

suppressJoinFailure属性

×

target要素

×

source要素

×

documentation要素

×

exit要素※2

name属性

○

suppressJoinFailure属性

×

target要素

×

source要素

×

documentation要素

×

validate要素※2

name属性

○

suppressJoinFailure属性

×

variables属性

×

target要素

×

source要素

×

documentation要素

×

compensateScope要素※2

name属性

○

suppressJoinFailure属性

×

target属性

×

target要素

×

source要素

×

documentation要素

×

構造アクティビティに関連する要素

scope要素

name属性

○

suppressJoinFailure属性

×

exitOnStandardFault属性

×

isolated属性

×

target要素

×

source要素

×

documentation要素

×

correlationSets要素

×

variables要素

documentation要素

×

variable要素

name属性

○

messageType属性

○

type属性

○

element属性

×

documentation要素

×

from要素

×

faultHandlers要素

documentation要素

×

catch要素

faultName属性

×

faultVariable属性

○

faultMessageType属性

×

faultElement属性

×

documentation要素

×

activity※1

○

catchAll要素

documentation要素

×

activity※1

○

compensationHandler要素

×

eventHandlers要素

×

terminationHandler要素

×

partnerLinks要素

×

messageExchanges要素

×

activity※1

○

while要素

name属性

○

suppressJoinFailure属性

×

target要素

×

source要素

×

documentation要素

×

condition要素

○

└

expressionLanguage属性

×

activity※1

○

if要素

name属性

○

suppressJoinFailure属性

×

target要素

×

source要素

×

documentation要素

×

condition要素

○

└

expressionLanguage属性

×

elseif要素

documentation要素

×

condition要素

○

activity※1

○

else要素

documentation要素

×

activity※1

○

activity※1

○

flow要素

name属性

○

suppressJoinFailure属性

×

target要素

×

source要素

×

documentation要素

×

links要素

×

activity※1

○

sequence要素

name属性

○

suppressJoinFailure属性

×

target要素

×

source要素

×

documentation要素

×

activity※1

○

pick要素※2

name属性

○

suppressJoinFailure属性

×

createInstance属性

×

target要素

×

source要素

×

documentation要素

×

onAlarm要素

×

onMessage要素

×

forEach要素※2

name属性

○

suppressJoinFailure属性

×

counterName属性

×

parallel属性

×

target要素

×

source要素

×

documentation要素

×

startCounterValue要素

×

finalCounterValue要素

×

completionCondition要素

×

scope要素

×

repeatUntil要素※2

name属性

○

suppressJoinFailure属性

×

target要素

×

source要素

×

documentation要素

×

condition要素

×

（凡例）

○：サポートしています。

△：制限付きでサポートしています。

×：サポートしていません。

注※1

activityの部分には，実際にはreceive要素，reply要素，invoke要素などが入ります。

注※2

未サポートアクティビティのため，name属性だけを反映した無操作アクティビティとして取り込まれます。

注※3

anyElementQNameの部分には，実際には拡張アクティビティを表す要素が入ります。anyAttributeは拡張アクティビティ固有の属性，anyは拡張アクティビティ固有の要素を示します。

(1)　ビジネスプロセス全体の定義に関連する要素の変換

BPELファイルに定義されている要素のうち，ビジネスプロセス全体に関連する内容（ビジネスプロセスそのものの設定，利用する変数など）の変換について次に説明します。

(a)　process要素の変換

process要素およびその下位要素・属性は，ビジネスプロセス全体の定義に関連する内容に変換されます。

変換の詳細を次の表に示します。

表E‒18　process要素の変換

BPELファイルの要素

ビジネスプロセスの定義内容

定義内容

説明

process要素

variables要素

変数

詳細は「(1)(b)　variables要素の変換」を参照してください。

correlationSets要素

相関セット

詳細は「(1)(c)　correlationSets要素の変換」を参照してください。

faultHandlers要素

フォルト処理

詳細は「(1)(d)　faultHandlers要素の変換」を参照してください。

activity※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換されます。

−

ビジネスプロセス名

ビジネスプロセス定義を追加するためのダイアログで指定したビジネスプロセス名が設定されます。

−

ビジネスプロセスのバージョン

「1」が設定されます。

−

永続化

ビジネスプロセス定義を追加するためのダイアログで指定した永続化の有無が設定されます。

（凡例）

−：該当する要素はありません。定義内容は，自動設定されるか，またはビジネスプロセス定義を追加するためのダイアログで指定した内容が設定されます。

注※

activityの部分には，実際にはreceive要素，reply要素，invoke要素などが入ります。

ビジネスプロセスの各アクティビティに変換される要素については，「(2)　基本アクティビティに関連する要素の変換」および「(3)　構造アクティビティに関連する要素の変換」を参照してください。

(b)　variables要素の変換

variables要素およびその下位要素・属性は，ビジネスプロセス（またはスコープ内）に設定されている変数の定義に変換されます。インポートしたあとは，定義内容を変数・相関セット一覧ダイアログで変更できます。

注意事項

サービスプラットフォームでは，スコープ内のフォルト処理を構成するアクティビティの割当変数として定義できる変数は，フォルト処理のあるスコープの上位スコープで定義されている変数です。

そのため，BPELファイルのscope/faultHandlers要素以下の要素で，変数として同じscope要素内の変数を利用している場合，インポートしたあとにビジネスプロセスで割当変数を再定義してください。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，変数・相関セット一覧ダイアログの項目名です。

表E‒19　variables要素の変換

variables要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容

項目

説明

variable要素

name属性

変数名

変数の名称が設定されます。

messageType属性

種別

この属性が定義されていた場合，type属性は文字列型（string）に変換されます。

そのため，変換後に変数の種別をメッセージ型（XML）に変更し，電文フォーマットを登録する必要があります。

type属性

種別

次に示す変数の種別が設定されます。

booleanの場合

「boolean」が設定されます。

doubleで表現可能な型※の場合

「numeric」が設定されます。

上記以外または未定義の場合

「string」が設定されます。

−

部分指定

変数の部分指定には，値は設定されません。部分指定を利用する場合，インポートしたあとに変数・相関セット一覧ダイアログで設定してください。

（凡例）

−：該当する要素はありません。

注※

次の型が該当します。

int，short，byte，unsignedInt，unsignedShort，unsignedByte，float，double

(c)　correlationSets要素の変換

correlationSets要素の定義内容は，ビジネスプロセスの定義では「相関セット」に当たる情報です。BPELファイルをインポートしてビジネスプロセスを作成しても値は設定されません。

ビジネスプロセスで相関セットを利用する場合，インポートしたあとに変数・相関セット一覧ダイアログで相関セットを定義し，相関セットを使用するアクティビティの割当相関セット群ダイアログで相関セットを割り当ててください。

(d)　faultHandlers要素の変換

faultHandlers要素およびその下位要素・属性は，ビジネスプロセス内のフォルト処理の定義内容に変換されます。変換後の定義内容は，フォルト処理の割当ダイアログで変更できます。

注意事項

process要素の直下にfaultHandlers要素が定義されている場合，最上位のビジネスプロセスにスコープが作成され，そのスコープのフォルト処理として定義されます。その場合，process要素の直下のアクティビティは作成されたスコープ内に移動されます。

scope要素の配下にfaultHandlers要素が定義されている場合，上位のスコープ内にフォルト処理が設定されます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，フォルト処理の割当ダイアログの項目名です。

表E‒20　faultHandlers要素の変換

faultHandlers要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容

項目

説明

catch要素

faultVariable属性

割当変数

変数については「(1)(b)　variables要素の変換」の注意事項も参照してください。

activity※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換されます。

catchAll要素

activity※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換されます。

−

割当変数

常に「catch-all」が設定されます。

−

遷移先

catch要素またはcatchAll要素が定義されている場合，フォルト処理の遷移先が自動的に設定されます。

（凡例）

−：該当する要素はありません。定義内容は自動で設定されます。

注※

activityの部分には，実際にはreceive要素，reply要素，invoke要素などが入ります。

(2)　基本アクティビティに関連する要素の変換

BPELファイルに定義されている要素のうち，基本アクティビティに変換される要素の変換について次に説明します。

(a)　receive要素の変換

receive要素およびその下位要素・属性は，受付アクティビティの定義内容に変換されます。インポートしたあとは，定義内容を受付アクティビティダイアログで変更できます。

注意事項

次の条件を満たすreceive要素が複数定義されている場合，2つ目以降のreceive要素は無操作アクティビティに変換されます。

portType属性が同一である

operation属性が同一である

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，受付アクティビティダイアログの項目名です。

表E‒21　receive要素の変換

receive要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容

項目

説明

operation属性

オペレーション名

portType属性が異なり，かつoperation属性が同一のreceive要素がすでに定義されている場合，オペレーション名の末尾に<n>（nは1以上の整数）が付与されます。

variable属性

割当変数

変数については「(1)(b)　variables要素の変換」の注意事項も参照してください。

createInstance属性

インスタンス生成

属性値に関係なく「yes」に変換されます。

name属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（nは1以上の整数）が付与されます。

−

通信モデル

ビジネスプロセス定義の内容から判断して「同期」または「非同期」が設定されます。

（凡例）

−：該当する要素はありません。定義内容は自動で設定されます。

(b)　reply要素の変換

reply要素およびその下位要素・属性は，応答アクティビティの定義内容に変換されます。インポートしたあとは，定義内容を応答アクティビティダイアログで変更できます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，応答アクティビティダイアログの項目名です。

表E‒22　reply要素の変換

reply要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容

項目

説明

operation属性

オペレーション名

portType属性とoperation属性が一致するreceive要素のオペレーション名の末尾に<n>（nは1以上の整数）が付与された場合（表E-21のoperation属性を参照），reply要素のオペレーション名の末尾にも同じ<n>が付与されます。

portType属性とoperation属性が一致する，receive要素とreply要素の変換について図E-2に示します。

variable属性

割当変数

変数については「(1)(b)　variables要素の変換」の注意事項も参照してください。

faultName属性

フォルト名

プリフィックスが付与されている場合は，ローカル名に変換されます。

name属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（nは1以上の整数）が付与されます。

図E‒2　portType属性とoperation属性が一致するreceive要素とreply要素の変換

(c)　invoke要素の変換

invoke要素およびその下位要素・属性は，サービス呼出アクティビティの定義内容に変換されます。invoke要素の下位要素として，catch要素またはcatchAll要素が定義されている場合，これらはサービス呼出アクティビティのフォルト処理（フォルトコネクションで連結したアクティビティ）に変換されます。インポートしたあとは，サービス呼出アクティビティダイアログまたはフォルト処理の割当ダイアログから定義内容を変更できます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，サービス呼出アクティビティダイアログまたはフォルト処理の割当ダイアログの項目名です。

表E‒23　invoke要素の変換

invoke要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容

項目

説明

portType属性

サービス名

該当するサービス部品やオペレーションがリポジトリにある場合にだけ変換されます。ローカル名に変換されます。

operation属性

オペレーション名

該当するサービス部品やオペレーションがリポジトリにある場合にだけ変換されます。

inputVariable属性

要求電文用割当変数

サービス部品とオペレーションがリポジトリに存在する場合に設定されます。

変数については「(1)(b)　variables要素の変換」の注意事項も参照してください。

outputVariable属性

応答電文用割当変数

サービス部品とオペレーションがリポジトリに存在し，かつ通信タイプが同期の場合に設定されます。

変数については「(1)(b)　variables要素の変換」の注意事項も参照してください。

name属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（nは1以上の整数）が付与されます。

catch要素

faultVariable属性

割当変数

フォルト処理の割当ダイアログの項目です。

変数については「(1)(b)　variables要素の変換」の注意事項も参照してください。

activity※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換されます。

catchAll要素

activity※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換されます。

−

割当変数

フォルト処理の割当ダイアログの項目です。

常に「catch-all」が設定されます。

（凡例）

−：該当する要素はありません。定義内容は自動で設定されます。

注※

activityの部分には，実際にはreceive要素，reply要素，invoke要素などが入ります。

(d)　assign要素の変換

assign要素およびその下位要素・属性は，代入アクティビティの定義内容に変換されます。インポートしたあとは，定義内容を代入アクティビティダイアログまたは代入アクティビティサブダイアログで変更できます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，代入アクティビティダイアログまたは代入アクティビティサブダイアログの項目名です。

表E‒24　assign要素の変換

assign要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容

項目

説明

name属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（nは1以上の整数）が付与されます。

copy要素

from要素

variable属性

名前（コピー元の変数）

代入アクティビティサブダイアログの項目です。

代入アクティビティサブダイアログに設定される値は，variable属性，literal要素，およびquery要素の指定によって異なります。詳細は，表E-25を参照してください。

変数については「(1)(b)　variables要素の変換」の注意事項も参照してください。

literal要素

値（コピー元の式）

代入アクティビティサブダイアログの項目です。

代入アクティビティサブダイアログに設定される値は，variable属性，literal要素，およびquery要素の指定によって異なります。詳細は，表E-25を参照してください。

query要素

値（コピー元の式）

代入アクティビティサブダイアログの項目です。

代入アクティビティサブダイアログに設定される値は，variable属性，literal要素，およびquery要素の指定によって異なります。詳細は，表E-25を参照してください。

to要素

variable属性

変数名（コピー先）

代入アクティビティサブダイアログの項目です。

変数については「(1)(b)　variables要素の変換」の注意事項も参照してください。

variable属性，literal要素，およびquery要素の指定によって，代入アクティビティサブダイアログに設定される値を次の表に示します。

表E‒25　代入アクティビティサブダイアログに設定される値

項番

assign要素下のfrom要素の属性

代入アクティビティサブダイアログに設定される値

variable属性

literal要素

query要素

1

×

×

×

設定されません。

2

○

×

×

［コピー元］の［変数］の［名前］に，variable属性で指定した値が設定されます。

3

×

○

×

［コピー元］の［式］の［値］に，literal要素で指定した値が設定されます。

4

×

×

○

［コピー元］の［式］の［値］に，query要素で指定した値が設定されます。

5

○

○

×

［コピー元］の［変数］の［名前］に，variable属性で指定した値が設定されます。

6

○

×

○

［コピー元］の［式］の［値］に，query要素で指定した値が設定されます。

7

×

○

○

assign要素は変換されません（エラーが発生します）。

8

○

○

○

assign要素は変換されません（エラーが発生します）。

（凡例）

○：値を指定していることを示します。

×：値を指定していないことを示します。

(e)　empty要素の変換

empty要素は，無操作アクティビティの定義内容に変換されます。インポートしたあとは，定義内容を無操作アクティビティダイアログで変更できます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，無操作アクティビティダイアログの項目名です。

表E‒26　empty要素の変換

empty要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容

項目

説明

name属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（nは1以上の整数）が付与されます。

(f)　throw要素の変換

throw要素およびその下位要素・属性は，フォルト送出アクティビティの定義内容に変換されます。インポートしたあとは，定義内容をフォルト送出アクティビティダイアログで変更できます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，フォルト送出アクティビティダイアログの項目名です。

表E‒27　throw要素の変換

throw要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容

項目

説明

faultVariable属性

割当変数

変数については「(1)(b)　variables要素の変換」の注意事項も参照してください。

name属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（nは1以上の整数）が付与されます。

(g)　wait要素の変換

wait要素は，待機アクティビティの定義内容に変換されます。インポートしたあとは，定義内容を待機アクティビティダイアログで変更できます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，待機アクティビティダイアログの項目名です。

表E‒28　wait要素の変換

wait要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容

項目

説明

name属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（nは1以上の整数）が付与されます。

for要素※

式

待機する間隔の情報です。［間隔］がONになります。

until要素※

式

待機する期限の情報です。［期限］がONになります。

注※

for要素とuntil要素の両方が定義されていた場合，for要素が取り込まれ，until要素が無視されます。また，for要素とuntil要素の両方が定義されていない場合，［間隔］がONになります。

(3)　構造アクティビティに関連する要素の変換

BPELファイルに定義されている要素のうち，構造アクティビティに変換される要素の変換について次に説明します。

(a)　scope要素の変換

scope要素およびその下位要素・属性は，スコープアクティビティの定義内容に変換されます。インポートしたあとは，定義内容をスコープアクティビティダイアログで変更できます。

また，scope要素内に定義されている変数，相関セット，フォルト処理，トランザクションの制御の情報は，変数・相関セット一覧ダイアログおよびフォルト処理の割当ダイアログで変更できます。

変換の詳細を次の表に示します。

表E‒29　scope要素の変換

scope要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容

項目

説明

name属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（nは1以上の整数）が付与されます。

−

トランザクションの制御

トランザクション制御を実行するかが設定されます。デフォルトでは，［アクティビティ単位でコミットする］がONになります。

variables要素

変数

スコープ内で利用する変数の情報です。

変数については「(1)(b)　variables要素の変換」を参照してください。

correlationSets要素

相関セット

スコープ内で利用する相関セットの情報です。

相関セットの情報については「(1)(c)　correlationSets要素の変換」を参照してください。

faultHandlers要素

フォルト処理

スコープ内のフォルト処理の情報です。

フォルト処理の情報については「(1)(d)　faultHandlers要素の変換」を参照してください。

activity※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換されます。

（凡例）

−：該当する要素はありません。定義内容は自動で設定されます。

注※

activityの部分には，実際にはreceive要素，reply要素，invoke要素などが入ります。

(b)　while要素の変換

while要素およびその下位要素・属性は，繰り返しアクティビティの定義内容に変換されます。インポートしたあとは，定義内容を繰り返しアクティビティダイアログおよび条件設定ダイアログで変更できます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，繰り返しアクティビティダイアログまたは条件設定ダイアログの項目名です。

表E‒30　while要素の変換

while要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容

項目

説明

name属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（nは1以上の整数）が付与されます。

condition要素

条件式

条件設定ダイアログの条件式に値が設定されます。

activity※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換されます。

−

最大繰り返し回数

「100」が自動的に設定されます。

（凡例）

−：該当する要素はありません。定義内容は自動で設定されます。

注※

activityの部分には，実際にはreceive要素，reply要素，invoke要素などが入ります。

(c)　if要素の変換

if要素およびその下位要素・属性は，分岐開始アクティビティの定義内容に変換されます。インポートしたあとは，定義内容を分岐アクティビティダイアログおよび条件設定ダイアログで変更できます。

注意事項

分岐終了アクティビティは，if要素以下が分岐開始アクティビティに変換されたときに自動的に設定されます。その際，分岐終了アクティビティの名称として，分岐開始アクティビティの名称に「_終了」を付けた名称が設定されます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，分岐アクティビティダイアログまたは条件設定ダイアログの項目名です。

表E‒31　if要素の変換

if要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容

項目

説明

name属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（nは1以上の整数）が付与されます。

condition要素

条件式

条件設定ダイアログの条件式に値が設定されます。

activity※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換されます。

−

優先順位

分岐アクティビティダイアログの項目です。

常に「1」が設定されます。

elseif要素

condition要素

条件式

条件設定ダイアログの条件式に値が設定されます。

activity※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換されます。

−

条件名

分岐アクティビティダイアログの項目です。

「condition<n>」が自動的に設定されます。<n>は分岐内でユニークになる整数が設定されます。

−

優先順位

分岐アクティビティダイアログの項目です。

出現順に「2」から順に設定されます。

else要素

activity※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換されます。

−

優先順位

分岐アクティビティダイアログの項目です。

defaultに設定されます。

（凡例）

−：該当する要素はありません。定義内容は自動で設定されます。

注※

activityの部分には，実際にはreceive要素，reply要素，invoke要素などが入ります。

(d)　flow要素の変換

flow要素およびその下位要素・属性は，並列処理開始アクティビティの定義内容に変換されます。インポートしたあとは，定義内容を並列処理アクティビティダイアログで変更できます。

注意事項

リンクの定義（BPELファイル内のlinks要素以下の定義）は変換されません。

並列処理終了アクティビティは，flow要素以下が並列処理開始アクティビティに変換されたときに自動的に設定されます。その際，並列処理終了アクティビティの名称として，並列処理開始アクティビティの名称に「_終了」を付けた名称が設定されます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，並列処理アクティビティダイアログの項目名です。

表E‒32　flow要素の変換

flow要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容

項目

説明

name属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（nは1以上の整数）が付与されます。

activity※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換されます。

注※

activityの部分には，実際にはreceive要素，reply要素，invoke要素などが入ります。

(e)　sequence要素の変換

sequence要素は，順次処理アクティビティの定義内容に変換されます。定義内容は変更できません。

なお，sequence要素には，変換される下位属性はありません。

サービスプラットフォームでは，「5.6.17　順次処理アクティビティ」に相当する位置に記述されたsequence要素だけが，ビジネスプロセスの定義に変換されます。

付録F　サービスアダプタを利用したHTTPヘッダおよびCookie情報の引き継ぎ

サービスアダプタのHTTPヘッダ引き継ぎ機能を使用して，ビジネスプロセスでHTTPヘッダおよびCookie情報を引き継ぐ方法について説明します。

なお，HTTPヘッダ引き継ぎ機能の概要については，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「2.2.5　Webサービス（SOAP通信）の場合のHTTPヘッダ引き継ぎ」を参照してください。

ここでは，次のビジネスプロセスでHTTPヘッダおよびCookie情報を引き継ぐ場合を例に，ビジネスプロセスの定義方法について説明します。

図F‒1　Cookie情報の引き継ぎに使用するビジネスプロセス

ビジネスプロセスの定義の流れを次に示します。

アクティビティを定義する

ヘッダ変数のスキーマを作成する

ヘッダ変数を作成する

サービス呼出アクティビティにヘッダ割当変数を設定する

変換元変数と変換先変数をマッピングする

付録F.1　アクティビティの定義

ビジネスプロセス定義画面でアクティビティを配置します。アクティビティの配置および連結方法については，「5.4　アクティビティの配置と連結」を参照してください。

付録F.2　ヘッダ変数のスキーマ作成

HTTPリクエスト用ヘッダ変数およびHTTPレスポンス用ヘッダ変数のスキーマを作成します。作成するスキーマは，次に示す目的に応じて，サービスプラットフォームが提供するテンプレートファイルを使い分けます。

Cookie情報を編集しないですべて一括して引き継ぎたい。

編集できる状態でCookie名ごとに分けて引き継ぎたい。

また，SOAP1.1モードを利用して「JSESSIONID」のCookieを送受信する場合，クライアント定義ファイルのc4web.application.app_maintainsessionをtrueに変更してください。クライアント定義ファイルの詳細については，マニュアル「アプリケーションサーバ SOAPアプリケーション開発の手引」の「10.3　クライアント定義ファイルの設定」を参照してください。

(1)　HTTPリクエスト用ヘッダ変数のスキーマ

HTTPリクエスト用ヘッダ変数のスキーマを作成します。斜体部分が変更個所です。

HTTPヘッダリクエスト部分の定義（Cookie情報を一括で扱う場合）

テンプレートファイルの格納先：

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥schema¥soap¥soap_http_header_request1.xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, Hitachi, Ltd. -->
<xsd:schema elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_request"
  xmlns:hrc="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_request"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="soap_cookie_request1.xsd※1"/>
  <xsd:element name="HTTPHeader_request">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Cookies" type="hrc:Cookie_types※2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <xsd:element name="HTTPHeader" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:any namespace="##any" processContents="skip"/>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>

注※1

Cookie要素を定義するinclude対象のスキーマファイル名に変更します。

注※2

include対象のname属性に合わせて変更します。

Cookie情報部分を一括で扱う場合に使用する定義（Cookies要素にincludeされる部分）

テンプレートファイルの格納先：

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥schema¥soap¥soap_cookie_request1.xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, Hitachi, Ltd. -->
<xsd:schema elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_request"
  xmlns:hrc="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_request"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:complexType name="Cookie_types※">
    <xsd:sequence>
      <xsd:any namespace="##any" processContents="skip" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>

注※

受信予定のCookie名のname属性を記述します。

HTTPヘッダリクエスト部分の定義（Cookie情報を個別に扱う場合）

テンプレートファイルの格納先：

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥schema¥soap¥soap_http_header_request2.xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, Hitachi, Ltd. -->
<xsd:schema elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_request"
  xmlns:hrc="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_request"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="soap_cookie_request2.xsd※1"/>
  <xsd:element name="HTTPHeader_request">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Cookies" type="hrc:Cookie_types※2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <xsd:element name="HTTPHeader" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:any namespace="##any" processContents="skip"/>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>

注※1

Cookie要素を定義するinclude対象のスキーマファイル名に変更します。

注※2

include対象のname属性に合わせて変更します。

Cookie情報部分を個別に扱う場合に使用する定義（Cookies要素にincludeされる部分）

テンプレートファイルの格納先：

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥schema¥soap¥soap_cookie_request2.xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, Hitachi, Ltd. -->
<xsd:schema elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_request"
  xmlns:hrc="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_request"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:complexType name="Cookie_types※1">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Cookie" type="hrc:Cookie_type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"※2 />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="Cookie_type">
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="xsd:string">
        <xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="optional"/>
        <xsd:attribute name="path" type="xsd:string" use="optional"/>
        <xsd:attribute name="host" type="xsd:string" use="optional"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>

注※1

受信予定のCookie名のname属性を記述します。

注※2

定義できる要素数の上限と下限をmaxOccurs属性およびminOccurs属性で設定します。

HTTPリクエストヘッダ設定用のスキーマの内容を次に示します。

表F‒1　HTTPリクエストヘッダ設定用のスキーマの内容

#

タグ名

型

出現回数

説明

1

HTTPHeader_request

−

1回

−

2

├<Cookies>

｜

｜

−

0または1回

HTTPリクエストヘッダ内に格納されたCookie情報を取得して格納します。

3

└<HTTPHeader>

−

0または1回

HTTPリクエストヘッダ内に格納された拡張ヘッダを取得して格納します。HTTPリクエストヘッダにある拡張ヘッダは無視します。

（凡例）

−：該当する説明はありません。

(2)　HTTPレスポンス用ヘッダ変数のスキーマ

HTTPレスポンス用ヘッダ変数のスキーマを作成します。斜体部分が変更個所です。

HTTPヘッダレスポンス部分の定義（Cookie情報を一括で扱う場合）

テンプレートファイルの格納先：

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥schema¥soap¥soap_http_header_response1.xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, Hitachi, Ltd. -->
<xsd:schema elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_response"
  xmlns:hrc="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_response"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="soap_cookie_response1.xsd※1"/>
  <xsd:element name="HTTPHeader_response">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Cookies" type="hrc:Cookie_types※2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <xsd:element name="HTTPHeader" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:any namespace="##any" processContents="skip"/>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>

注※1

Cookie要素を定義するinclude対象のスキーマファイル名に変更します。

注※2

include対象のname属性に合わせて変更します。

Cookie情報部分を一括で扱う場合に使用する定義（Cookies要素にincludeされる部分）

テンプレートファイルの格納先：

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥schema¥soap¥soap_cookie_response1.xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, Hitachi, Ltd. -->
<xsd:schema elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_response"
  xmlns:hrc="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_response"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:complexType name="Cookie_types※">
    <xsd:sequence>
      <xsd:any namespace="##any" processContents="skip" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>

注※

受信予定のCookie名のname属性を記述します。

HTTPヘッダレスポンス部分の定義（Cookie情報を個別に扱う場合）

テンプレートファイルの格納先：

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥schema¥soap¥soap_http_header_response2.xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, Hitachi, Ltd. -->
<xsd:schema elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_response"
  xmlns:hrc="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_response"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="soap_cookie_response2.xsd※1"/>
  <xsd:element name="HTTPHeader_response">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Cookies" type="hrc:Cookie_types※2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <xsd:element name="HTTPHeader" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:any namespace="##any" processContents="skip"/>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>

注※1

Cookie要素を定義するinclude対象のスキーマファイル名に変更します。

注※2

include対象のname属性に合わせて変更します。

Cookie情報部分を個別に扱う場合に使用する定義（Cookies要素にincludeされる部分）

テンプレートファイルの格納先：

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥schema¥soap¥soap_cookie_response2.xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, Hitachi, Ltd. -->
<xsd:schema elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_response"
  xmlns:hrc="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_response"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:complexType name="Cookie_types※1">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Cookie" type="hrc:Cookie_type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"※2 />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="Cookie_type">
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="xsd:string">
        <xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="optional"/>
        <xsd:attribute name="path" type="xsd:string" use="optional"/>
        <xsd:attribute name="host" type="xsd:string" use="optional"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>

注※1

受信予定のCookie名のname属性を記述します。

注※2

定義できる要素数の上限と下限をmaxOccurs属性およびminOccurs属性で設定します。

HTTPレスポンスヘッダ設定用のスキーマの内容を次に示します。

表F‒2　HTTPレスポンスヘッダ設定用のスキーマの内容

#

タグ名

型

出現回数

説明

1

HTTPHeader_response

−

1回

−

2

├<Cookies>

｜

｜

｜

−

0または1回

HTTPレスポンスヘッダ内に格納されたCookie情報を取得して格納します。HTTPレスポンスヘッダにあるSet-Cookie属性は削除されます。

3

└<HTTPHeader>

−

0または1回

HTTPレスポンスヘッダ内に格納された拡張ヘッダを取得して格納します。HTTPレスポンスヘッダにある拡張ヘッダは削除されます。

（凡例）

−：該当する説明はありません。

付録F.3　ヘッダ変数の作成

HTTPリクエスト用ヘッダ変数およびHTTPレスポンス用ヘッダ変数を作成します。作成手順を次に示します。

ビジネスプロセス定義画面のキャンバス上の［変数・相関セット］アイコンをダブルクリックします。

変数・相関セット一覧ダイアログが表示されます。変数・相関セット一覧ダイアログの詳細は，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.1　変数・相関セット一覧ダイアログ」を参照してください。

一覧から［変数一覧］を選択します。

変数名に任意の名称を入力します。

［種別］ドロップダウンリストから［XML］を選択します。

［...］ボタンをクリックして，「付録F.2　ヘッダ変数のスキーマ作成」で作成したHTTPリクエスト用ヘッダ変数のスキーマを設定します。

［部分指定］チェックボックスにチェックします。

［行追加］ボタンをクリックし，部分名，指定式，および型を指定します。

［追加］ボタンをクリックします。

変数一覧に，追加した変数が表示されます。

手順3.〜8.と同様の手順でHTTPレスポンス用ヘッダ変数を作成します。

［OK］ボタンをクリックします。

付録F.4　サービス呼出アクティビティへのヘッダ割当変数の設定

サービス呼出アクティビティのヘッダ割当変数に，作成した要求電文用および応答電文用の変数を設定します。

ビジネスプロセス定義画面でサービス呼出アクティビティ「サービス呼出1」をダブルクリックします。

サービス呼出アクティビティダイアログが表示されます。サービス呼出アクティビティダイアログの詳細は，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.9　サービス呼出アクティビティダイアログ」を参照してください。

［要求電文］の［ヘッダ割当変数］の［設定］ボタンをクリックします。

要求電文用ヘッダ割当変数ダイアログが表示されます。

［追加］ボタンをクリックします。

割当変数を設定するための行が追加されます。

［割当変数］欄をクリックし，サービス呼出1に割り当てるリクエスト用の割当変数を選択します。

［ルート要素］欄をクリックし，ルート要素を選択します。

［名前空間］欄に表示される割当変数の名前空間を確認します。

［OK］ボタンをクリックします。

手順2.〜7.と同様の手順で［応答電文］のヘッダ割当変数にリクエスト用の割当変数を設定します。

手順1.〜8.と同様の手順でサービス呼出アクティビティ「サービス呼出2」「サービス呼出3」にもリクエスト用とレスポンス用の割当変数を設定します。

付録F.5　変換元変数と変換先変数のマッピング

データ変換定義画面で変換元スキーマと変換先スキーマをマッピングします。

サービス呼出1とサービス呼出2の間でCookie情報を引き継ぐには，サービス呼出1の応答電文に設定した割当変数と，サービス呼出2の要求電文に設定した割当変数をマッピングします。

同様に，サービス呼出2とサービス呼出3の間でCookie情報を引き継ぐには，サービス呼出2の応答電文に設定した割当変数と，サービス呼出3の要求電文に設定した割当変数をマッピングします。

また，サービス呼出3と応答1の間でCookie情報を引き継ぐには，サービス呼出3の応答電文に設定した割当変数と，応答1に設定した割当変数をマッピングします。

手順を次に示します。

データ変換アクティビティ「データ変換1」を右クリックし，［マッピング定義起動］を選択します。

変換元変数のノードと変換先変数のノードをマッピングします。

引き継ぐデータを編集する場合は，各ファンクションを配置してデータを編集できます。

手順1.〜2.と同様の手順でサービス呼出2からサービス呼出3，およびサービス呼出3から応答1をマッピングします。

データ変換定義画面の変換元スキーマツリービューア，マッピングビューア，または変換先スキーマツリービューアの適当な場所で右クリックして，［検証］を選択します。

検証が実行されます。検証結果に問題がなければビジネスプロセスを実行できます。

付録G　コンポーネント共通UOC

コンポーネントとコンポーネント共通UOCクラスの関連づけは，プロパティファイルに記述します。

付録G.1　コンポーネント共通UOCクラスのプロパティファイル

ファイル名

cscmsg_uoc.properties

記述形式

J2SEのプロパティファイル形式とする。

（UOCクラスの呼び出し元）＝（クラスパス）

記述例

ADP1=sample.AdpUocClass
ADP2=sample.AdpUocClass
RCP1=sample.package.RcpUocClass
adapter.standard.soap=sample.SoapUocClass
adapter.custom.ftp=sample.FtpAdpUocClass
reception.urecp.ftp=sample.FtpRcpUocClass
ADP3=

付録G.2　コンポーネント共通UOCクラスの指定方法

コンポーネント共通UOCクラスの指定方法は次のとおりです。

特定のコンポーネントだけで呼び出すクラスを指定する場合

コンポーネント個別で，UOCクラスを指定します。

受付の受付ID，またはサービスアダプタのサービスIDを（UOCクラスの呼び出し元）に設定します。この場合，受付種別，またはアダプタ種別で，UOCクラスを指定していたとしても，コンポーネント個別に指定したUOCクラスだけを呼び出します。

指定したコンポーネント種別で，同一のUOCクラスを呼び出したい場合

受付種別，またはアダプタ種別で，UOCクラスを指定します。

UOCクラスの呼び出し元に呼び出し元種別IDを設定します。

受付の呼び出し元種別IDを次に示します。

表G‒1　呼び出し元種別ID一覧（受付）

受付

呼び出し元種別ID

標準受付

標準受付（Webサービス）

reception.standard.soap

標準受付（SessionBean）

reception.standard.ejb

標準受付（MDB（WS-R））

reception.standard.wsr

標準受付（MDB（DBキュー））

reception.standard.dbq

ユーザ定義受付

SOAP受付

reception.urecp.soap

TP1/RPC受付

reception.urecp.tp1

FTP受付

reception.urecp.ftp

HTTP受付

reception.urecp.http

Message Queue受付

reception.urecp.mq

ファイルイベント受付

reception.urecp.fileevent

カスタム受付

reception.urecp.rcpfw

サービスアダプタの呼び出し元種別IDを次に示します。

表G‒2　呼び出し元種別ID一覧（サービスアダプタ）

サービスアダプタ

呼び出し元種別ID

SOAPアダプタ

adapter.soap

SessionBeanアダプタ

adapter.ejb

MDB（WS-R）アダプタ

adapter.wsr

MDB（DBキュー）アダプタ

adapter.dbq

DBアダプタ

adapter.db

TP1アダプタ

adapter.tp1

ファイルアダプタ

adapter.ff

Object Accessアダプタ

adapter.oa

Message Queueアダプタ

adapter.mq

FTPアダプタ

adapter.ftp

ファイル操作アダプタ

adapter.fop

メールアダプタ

adapter.mail

HTTPアダプタ

adapter.http

コマンドアダプタ

adapter.cmd

SFTPアダプタ

adapter.sftp

汎用カスタムアダプタ

adapter.custom

受付種別，またはアダプタ種別でUOCクラスを指定しているが，特定のサービスからはUOCクラスを呼び出さない場合

特定のサービスのクラスパスを空にします。この場合，そのサービスからはUOCクラスを呼び出しません。

例）　ADP3=

コンポーネント共通UOC用プロパティファイルの記述に対する動作を次に示します。

ISO-8859-1文字エンコーディングを使用する必要がある。

改行までが値になる。

#で始まる行はコメントと見なす。

クラスパスの前後の空白は無視する。

クラスパスの後ろには，コメントなどの文字列は追加できない。追加した場合，コメントを含めてクラスパスと解釈されるため，クラスが見つからない例外となる可能性がある。

1つの呼び出し元に対して，複数のクラスパスを指定した場合，どれか1つが有効になる。

複数の呼び出し元に対して，1つのクラスパスを設定した場合，1つのクラスインスタンスをその呼び出し元で使用する。

UOCのクラスパスが設定されていないコンポーネントは，UOCを呼び出さない。

設定されたクラスパスに対応するクラスが存在しない場合，UOCを呼び出さない。

コンポーネントの存在有無はチェックしないため，存在しないサービスアダプタのサービスID，または受付IDを指定した場合も，UOCクラスのインスタンスを作成する。

プロパティファイルの変更は，HCSCサーバを再度起動したあとに反映される。

付録G.3　UOCクラス用API

インターフェースは，UOCクラスを呼び出すタイミングごとに存在し，インターフェースが追加されるタイミングでUOCクラスを実行します。複数のインターフェースを追加することで，複数の呼び出しタイミングに対応できます。

UOCクラスに実行するインターフェースを次に示します。

(1)　インターフェース

UOCクラス内で例外が発生した場合は，CSCUocSystemExceptionにラップしてthrowします。

(a)　UOCクラス共通インターフェース

パッケージ

jp.co.Hitachi.soft.csc.msg.uoc

インターフェース名

ComponentCommonUoc

説明

コンポーネント共通UOCで使用する定数を定義する共通インターフェースです。

定数

定数を次に示します。

定数

説明

COMPO_TYPE

サービスアダプタか受付を判別するコードを取得するkey

COMPO_KIND

コンポーネント種別を取得するkey

COMPO_ID

コンポーネントIDを取得するkey

TELEGRAM_DATA

電文取得用APIを取得するkey

MONITOR_SEND_DATA

パラメタからモニタリングに送信するデータをセットするMapを取得するkey

DESTINATION_DATA

呼び出すサービスの宛先情報※を取得するkey

注※

ユーザ定義受付（SOAP受付を除く）の場合だけ取得できます。

定数の使用方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「4.9.1　コンポーネント共通UOCの概要」を参照してください。

(b)　リクエスト処理時用インターフェース

パッケージ

jp.co.Hitachi.soft.csc.msg.uoc

インターフェース名

ComponentRequestUoc

説明

リクエスト処理時に呼び出されるUOCクラスのインターフェースです。

#request

#requestの操作に関する説明を次に示します。

引数

Map<String,Object>

（UOCクラスに渡すデータをまとめたオブジェクト）

戻り値

なし

例外

CSCUocSystemException

(c)　応答処理時用インターフェース

パッケージ

jp.co.Hitachi.soft.csc.msg.uoc

インターフェース名

ComponentResponseUoc

説明

応答処理時に呼び出されるUOCクラスのインターフェースです。

#response

#responseの操作に関する説明を次に示します。

引数

Map<String,Object>

（UOCクラスに渡すデータをまとめたオブジェクト）

戻り値

なし

例外

CSCUocSystemException

(2)　例外クラス

UOCクラスから例外をthrowする場合は，次のクラスにラップしてthrowします。

パッケージ

jp.co.Hitachi.soft.csc.msg.uoc

例外クラス名

CSCUocSystemException

コンストラクタ

public CSCUocSystemException()
public CSCUocSystemException(String errorMessage )

(3)　クラス構成例

クラス構成例を次に示します。

図G‒1　クラス構成例

付録G.4　電文取得用API

UOCクラスにパラメタで設定される電文取得用APIの詳細を次に示します。

パッケージ

jp.co.Hitachi.soft.csc.msg.uoc

クラス名

CSCMsgTelegramManager

定数

定数を次に示します。

定数

説明

static final int

NONE = 0

ボディ電文が存在しないことを示す。

static final int

TYPE_XML = 1

ボディ電文がXMLであることを示す。

static final int

TYPE_BINARY = 2

ボディ電文がバイナリであることを示す。

static final int

TYPE_ANY = 3

ボディ電文が任意形式（any型）であることを示す。

#getBody

#getBodyの操作に関する説明を次に示します。

引数

なし

戻り値

byte[]（ボディ電文）

説明

ボディ電文を取得します。

ボディ電文が存在しない場合，nullが返却されます。

#getHeader

#getHeaderの操作に関する説明を次に示します。

引数

String（名前空間），String（要素名）

戻り値

byte[](ヘッダ電文)

説明

ヘッダ電文を取得します。

ヘッダ電文が設定されていない場合，nullが返却されます。

#setBody

#setBodyの操作に関する説明を次に示します。

引数

byte[]（ボディ電文）

戻り値

なし

説明

ボディ電文を更新します。

#setHeader

#setHeaderの操作に関する説明を次に示します。

引数

String（名前空間），String（要素名），byte[]（ヘッダ電文）

戻り値

なし

説明

ヘッダ電文を更新します。

#getTelegramType

#getTelegramTypeの操作に関する説明を次に示します。

引数

なし

戻り値

int (電文種別)

　0:none(電文なし)

　1:XML

　2:binary

　3:any

説明

ボディ電文の種類を取得します。

付録G.5　UOCクラスのjarファイル指定方法

UOCクラスをまとめたjarファイルは，usrconf.cfgに，格納場所を追加します。

指定例

add.class.path=C:¥uocjar¥uocClass2.jar

付録G.6　注意事項

UOCクラスを設計する際の注意事項を説明します。

UOCクラスはJ2EEサーバのコンテナ拡張ライブラリの延長として動作するため，利用できる機能に制限があります。

詳細は，マニュアル「アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編(コンテナ共通機能)」の「18.6　コンテナ拡張ライブラリおよびサーバ起動・停止フック機能利用時の制限事項」を参照してください。

UOCクラスは，システムクラスローダで読み込まれるため，上記の制限範囲以外であれば，フルパス指定で外部ファイルの読み書きができます。

UOCクラス作成時，クラスのアクセス設定修飾子にはpublicを指定します。

publicではない（アクセス設定修飾子を書かない=パッケージプライベート）場合，IllegalAccessExceptionが発生し，UOCデータを送信できません。

マルチスレッドアクセスを考慮した処理にしてください。

UOCクラスは，複数のスレッドから呼ばれることがあるため，スレッドセーフな実装になっている必要があります。また，メモリ不足が発生した場合を考慮して，リソースを適切に解放している必要があります。

標準受付（SessionBean）のUOCクラスでは，リクエスト処理時の電文にnullが入ることを考慮する必要があります。

ビジネスプロセスを再実行すると，電文がnullの状態で標準受付（SessionBean）が呼ばれます。

コンパイルするときには，cscmsg.jarをクラスパスに追加する必要があります。利用するインターフェースはcscmsg.jarに含まれます。

付録H　文字コード変換UOCを利用した文字コード変換

サービスプラットフォームで対応していない文字コードを利用する場合，その文字コードを処理する文字コード変換UOCを作成することで，対応していない文字コードを扱えるようにします。

注意事項

文字コード変換UOCは，HCSCサーバに1つだけ定義できます。

ここでは，文字コード変換UOCについて説明します。

付録H.1　文字コード変換UOCのjarファイルの開発

文字コード変換UOCは，サービスプラットフォームが提供するjarファイルを使用して開発します。

文字コード変換UOCの開発に必要なjarファイルに定義されているインターフェースおよび例外クラスは，次の場所に格納されています。

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥lib¥cscdt_uoc.jar

注意事項

開発した文字コード変換UOCのjarファイルは，任意のディレクトリに格納してください。また，文字コード変換UOCをコンパイルするときは，cscdt_uoc.jarをクラスパスに含めてください。

文字コード変換UOCの実行時に確保したリソースは，処理が終了しても保持し続けるため，システム全体に高い負荷が掛かった場合に，Javaヒープ不足などが原因でOutOfMemoryErrorが発生することがあります。そのため，OutOfMemoryErrorが発生したときに適切にリソースを解放する処理や，ロールバックなどのエラー処理を実装しておく必要があります。

付録H.2　文字コード変換UOCを使用するための設定

文字コード変換UOCを使用するために必要な設定について説明します。

(1)　プロパティ（独自定義ファイル）の定義

文字コード変換UOCは，カスタム受付または独自定義ファイルを取得することで，文字コード変換処理を切り分けることができます。ただし，独自定義ファイルが指定できないデータ変換アクティビティや，データ変換APIで文字コード変換UOCを利用する場合は切り分けることができません。独自定義ファイルのファイル名は，必ず「csc_owncodeconvert.properties」にしてください。

独自定義ファイルは，「<キー値>= <指定値>」の形式で指定します。

キー値および指定値には，任意の値を指定してください。

(2)　文字コード変換UOCのjarファイルを使用するための設定

開発環境で作成した文字コード変換UOCを実行環境で使用するには，次の設定が必要です。

J2EEサーバ用オプション定義ファイル（usrconf.cfg）にクラスパスを追加

J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）にクラス名を登録

(a)　クラスパスの追加

J2EEサーバ用オプション定義ファイル（usrconf.cfg）にクラスパスを追加する手順を次に示します。

運用管理ポータルから，［論理サーバの環境設定］を選択します。

サーバビューから，［論理J2EEサーバ］−［J2EEサーバ］−［<論理サーバ名>］を選択します。

［コンテナ］タブの［拡張パラメタ］にクラスパスを指定します。

クラスパスは次の形式で指定します。

add.class.path=<jarファイルのパス>

<jarファイルのパス>

文字コード変換UOCのjarファイルを絶対パスで指定します。

(b)　jarファイルの登録

J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）にクラス名を登録する手順を次に示します。

運用管理ポータルから，［論理サーバの環境設定］を選択します。

サーバビューから，［論理J2EEサーバ］−［J2EEサーバ］−［<論理サーバ名>］を選択します。

［JVM］タブの［プロパティ］にクラス名（パッケージ名を含む）を指定します。

クラス名（パッケージ名を含む）は次の形式で指定します。

csc.dt.ownCodeConverter.className=<文字コード変換UOCのクラス名>

<文字コード変換UOCのクラス名>

文字コード変換UOC（選択文字コード：CUSTOM）のクラス名を完全修飾名で指定します。

付録H.3　CSCOwnCodeConverterインターフェース

(1)　インターフェース

CSCOwnCodeConverterインターフェースを次に示します。

文字コード変換UOCを開発する場合，次のインターフェースの実装クラスを作成します。

図H‒1　文字コード変換UOCクラス

インターフェース名

CSCOwnCodeConverterインターフェース

説明

文字コード変換UOCを実装するためのインターフェースです。

CSCOwnCodeConverterのパッケージ名は，jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.uoc.CSCOwnCodeConverterです。

形式

public class OwnCodeConverter implements CSCOwnCodeConverter
{
  public void setProperties(final Properties properties)
           throws CSCOwnCodeConverterException;
  public char[] ownCodeToUnicode(final byte[] inBuffer)
           throws CSCOwnCodeConverterException;
  public byte[] unicodeToOwnCode(final char[] inBuffer)
           throws CSCOwnCodeConverterException;
  public int available(final byte[] inBuffer)
           throws CSCOwnCodeConverterException;
}

メソッド

CSCOwnCodeConverterインターフェースのメソッドを次の表に示します。

メソッド名

説明

setPropertiesメソッド

独自定義ファイルの定義内容を文字コード変換UOCに渡すためのメソッドです。

ownCodeToUnicodeメソッド

独自文字コードの文字列をUnicodeに変換するメソッドです。

unicodeToOwnCodeメソッド

Unicode（UTF-16）の文字列を独自文字コードに変換するメソッドです。

availableメソッド

文字コード変換時に変換できる文字列のバイト数を返すメソッドです。

文字コード変換UOCからの各メソッドの呼び出し順序を次の図に示します。

図H‒2　文字コード変換UOCからの各メソッドの呼び出し順序

インスタンス生成

変換前の電文を受け取ったあと，データ変換によって文字コード変換UOCのインスタンスを生成します。

setPropertiesメソッド

独自定義ファイルの定義内容を文字コード変換UOCに渡します。このメソッドは，文字コード変換UOC開始時に一度だけ呼ばれます。

ownCodeToUnicodeメソッド，unicodeToOwnCodeメソッド，availableメソッド

それぞれのメソッドは，文字コード変換UOC実行時に文字コード変換から呼ばれます。メソッドの実行順序は電文フォーマットに依存します。

ownCodeToUnicodeメソッド

このメソッドで独自文字コードの文字列をUnicodeに変換します。

unicodeToOwnCodeメソッド

このメソッドでUnicode（UTF-16）の文字列を独自文字コードに変換します。

availableメソッド

このメソッドで文字コード変換時に変換できる文字列のバイト数を返します。

(a)　setPropertiesメソッド

説明

独自定義ファイルの定義内容を文字コード変換UOCに渡します。

形式

public void setProperties(final Properties properties)
         throws CSCOwnCodeConverterException;

パラメタ

properties：

独自定義ファイルの定義内容が格納されます。

注意事項

次の場合，setPropertiesメソッドの引数は必ずnullになります。setPropertiesメソッドの引数がnullの場合でも，文字コード変換UOCがエラーにならないように実装してください。

独自定義ファイルが存在しない（定義されていない）場合

カスタム受付以外の受付（独自定義ファイルを定義できない受付）から文字コード変換UOCを実行した場合

独自定義ファイルを定義できないアダプタから文字コード変換UOCを実行した場合

例外

CSCOwnCodeConverterException：

文字コード変換処理中に異常が発生したため，データ変換処理全体を中断しました。

戻り値

なし。

(b)　ownCodeToUnicodeメソッド

説明

独自文字コードの文字列をUnicodeに変換します。

形式

public char[] ownCodeToUnicode(final byte[] inBuffer)
         throws CSCOwnCodeConverterException;

パラメタ

inBuffer：

独自文字コードの文字列を格納したバイト配列のバッファが格納されます。このバッファは読み込み専用のため，編集はできません。

例外

CSCOwnCodeConverterException：

文字コード変換処理中に異常が発生したため，データ変換処理全体を中断しました。

戻り値

Unicodeに変換した文字列を格納した文字配列のバッファを返します。

(c)　unicodeToOwnCodeメソッド

説明

Unicode(UTF-16)の文字列を独自文字コードに変換します。

形式

public byte[] unicodeToOwnCode(final char[] inBuffer)
         throws CSCOwnCodeConverterException;

パラメタ

inBuffer：

Unicodeの文字列を格納した文字配列のバッファが格納されます。

このバッファは読み込み専用のため，編集はできません。

例外

CSCOwnCodeConverterException：

文字コード変換処理中に異常が発生したため，データ変換処理全体を中断しました。

戻り値

独自文字コードに変換した文字列を格納したバイト配列バッファを返します。

(d)　availableメソッド

説明

文字コード変換時に変換できる文字列のバイト数を返します。

形式

public int available(final byte[] inBuffer)
         throws CSCOwnCodeConverterException;

パラメタ

inBuffer：

独自文字コードの文字列を格納したバイト配列のバッファが格納されます。このバッファは読み込み専用のため，編集はできません。

例外

CSCOwnCodeConverterException：

文字コード変換処理中に異常が発生したため，データ変換処理全体を中断しました。

戻り値

正常に変換できる文字列のバイト数を格納します。ただし，変換できない文字がある場合は，その文字の前の文字までのバイト数を格納します。

(2)　例外クラス

文字コード変換UOCの開発時に発生する例外クラスを次に示します。

クラス名

CSCOwnCodeConverterExceptionクラス

説明

文字コード変換処理中に異常が発生した場合に送出する例外です。

この例外が発生した場合は，データ変換処理全体を中断します。

(3)　実装例

CSCOwnCodeConverterインターフェースの実装例を次に示します。

public class OwnConvertUoc implements CSCOwnCodeConverter {

   // コード変換オプション
   HJCOption option = null;
   // コード変換結果
   HJCResult result = null;
   // エンコード
   String encode = null;

   // コンストラクタ
   public void OwnConvertUoc() {
      result = new HJCResult();
      option = new HJCOption();
   }

   // 独自定義ファイルをJavaのプロパティ形式で受け取る
   public void setProperties(final Properties properties)
                  throws CSCOwnCodeConverterException {

      if ( properties == null ) {
         // 独自定義ファイルが登録されていない
         // 独自定義ファイルを定義できない受付・サービスアダプタから実行されている
         // 可能性があるのでエラーにしない
         encode = "";
         return;
      }

      encode = properties.getProperty("encode");

      if ( encode == null ) {
         // キーがない場合
         String message = "文字コードが指定されていません。";
         throw new CSCOwnCodeConverterException(message);
      }
   }

   // 独自コードをUnicodeに変換する
   public char[] ownCodeToUnicode(final byte[] inBuffer)
                    throws CSCOwnCodeConverterException {

      if ( encode.equals("SJIS") ) {
         // SJIS(MS932)からUnicodeに変換
         // コード変換を使用
         HJCString inStr = new HJCString( inBuffer );
         try {
            HJCConverters.cs_ms932tounicode(inStr, result, option);
         } catch ( Exception e ){
            throw new CSCOwnCodeConverterException(e);
         }
         return result.getStrResult().toString().toCharArray();
      }
      else if ( encode.equals("KEIS") ) {
         // KEISからUnicodeに変換
         // コード変換を使用
         HJCString inStr = new HJCString( inBuffer );
         try {
            HJCConverters.cs_keistounicode(inStr, result, option);
         } catch ( Exception e ){
            throw new CSCOwnCodeConverterException(e);
         }
         return result.getStrResult().toString().toCharArray();
      }
      else {
         // 対象外の文字コード
         String message = "対象外の文字コードです。";
         throw new CSCOwnCodeConverterException(message);
      }
   }

   // Unicodeを独自コードに変換する
   public byte[] unicodeToOwnCode(final char[] inBuffer)
                  throws CSCOwnCodeConverterException {
      // (中略)
   }

   // 正常に変換できるバイト数を返す
   public int available(final byte[] inBuffer)
                  throws CSCOwnCodeConverterException {
      // (中略)
   }
}

注意事項

例と同じ実装にする場合は，別途Code Converterを購入する必要があります。

付録H.4　CSCOwnCodeReaderインターフェース

文字コード変換UOCを開発する場合，CSCOwnCodeReaderインターフェースの実装クラスを作成します。未定義文字をセパレータに使用する場合はこのインターフェースを実装してください。

(1)　インターフェース

CSCOwnCodeReaderインターフェースを次に示します。

図H‒3　CSCOwnCodeReaderインターフェース

インターフェース名

CSCOwnCodeReaderインターフェース

説明

独自文字コードの文字列を読み込むためのインターフェースです。

CSCOwnCodeReaderのパッケージ名は，jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.uoc.CSCOwnCodeReaderです。

バイナリ文字列の読み込み処理で，文字コードを変換しないでセパレータを解析することで，バイト数や文字数が変化する変換の制限を緩和したり，変換の性能を向上させたりします。

このインターフェースの実装は任意です。実装していない場合，文字コード変換を実行してセパレータを解析します。

このインターフェースのインスタンスは，複数のスレッドで共用されるため，実装はスレッドセーフにする必要があります。

形式

package jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.uoc ;

import jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.uoc.CSCOwnCodeConverterException ;

public interface CSCOwnCodeReader {

       CSCOwnCodeReaderContext start( byte[] data, int offset, int length )
              throws CSCOwnCodeConverterException ;

       boolean readChar( CSCOwnCodeReaderContext context )
              throws CSCOwnCodeConverterException ;

       void end( CSCOwnCodeReaderContext context ) ;
}

メソッド

CSCOwnCodeReaderインターフェースのメソッドを次の表に示します。

メソッド名

説明

startメソッド

独自文字コード文字列の読み込みを開始するためのメソッドです。

readCharメソッド

独自文字コード文字を1文字読み込むメソッドです。

endメソッド

独自文字コード文字列の読み込みを終了するメソッドです。

データ変換の対象が可変長文字列で，かつバイナリフォーマット定義にセパレータが設定されている場合，データ変換はセパレータの解析処理を実行します。CSCOwnCodeReaderおよびCSCOwnCodeReaderContextの各メソッドの呼び出し順序を次の図に示します。

図H‒4　CSCOwnCodeReaderおよびCSCOwnCodeReaderContextの各メソッドの呼び出し順序

インスタンス生成

データ変換によってCSCOwnCodeReaderのインスタンスを生成します。

CSCOwnCodeReader#startメソッド

自スレッド専用のCSCOwnCodeReaderContextのインスタンスを生成します。以降，CSCOwnCodeReaderとの値の受け渡しは，自スレッドが保持するCSCOwnCodeReaderContextのインスタンスで実行します。

CSCOwnCodeReader#readCharメソッド

readCharの実行時，データ変換の処理は引数にCSCOwnCodeReaderContextのインスタンスを渡します。readCharの処理では，解析結果をCSCOwnCodeReaderContextのインスタンスにセットします。セットされた解析結果は，データ変換の処理でセパレータの解析に使用します。

getPositionメソッド，getLengthメソッド，canSeparateメソッド

それぞれのメソッドは，データ変換から呼ばれます。メソッドの実行順序は電文フォーマットに依存します。

getPositionメソッド

このメソッドで現在の文字位置を返します。

getLengthメソッド

このメソッドで現在の文字長を返します。

canSeparateメソッド

このメソッドで現在の文字をセパレータの解析対象とするかどうかを返します。

CSCOwnCodeReader#endメソッド

CSCOwnCodeReaderContextの実装クラスの解放処理が必要な場合は，endメソッドを実行します。

(a)　startメソッド

説明

独自文字コード文字列の読み込みを開始します。

形式

public CSCOwnCodeReaderContext start( byte[] data, int offset, int length )

パラメタ

data：

読み込み対象データです。

offset：

読み込み開始位置です。

length：

読み込み開始位置からの長さです。

例外

CSCOwnCodeConverterException：

文字コード変換処理中に異常が発生したため，データ変換処理全体を中断しました。

戻り値

CSCOwnCodeReaderContextの実装クラスのインスタンスです。このインスタンスは，ほかのスレッドで使用できません。

(b)　readCharメソッド

説明

独自文字コード文字を1文字読み込みます。

文字の位置，長さは，CSCOwnCodeReaderContext#getPosition，CSCOwnCodeReaderContext#getLengthで取得できます。

形式

public boolean readChar( CSCOwnCodeReaderContext context )

パラメタ

context：

#startで返されたCSCOwnCodeReaderContextの実装クラスのインスタンスです。

例外

CSCOwnCodeConverterException：

文字コード変換処理中に異常が発生したため，データ変換処理全体を中断しました。

戻り値

読み込める上限を超えた場合，および文字を変換できない場合，falseを返します。それ以外の場合はtrueを返します。

(c)　endメソッド

説明

独自文字コード文字列の読み込みを終了します。

読み込み処理の成功または失敗（エラー）に関係なく必ず呼ばれます。

形式

public void end( CSCOwnCodeReaderContext context )

パラメタ

context：

#startで返されたCSCOwnCodeReaderContextの実装クラスのインスタンスです。

例外

CSCOwnCodeConverterException：

文字コード変換処理中に異常が発生したため，データ変換処理全体を中断しました。

戻り値

なし。

(2)　例外クラス

文字コード変換UOCの開発時に発生する例外クラスを次に示します。

クラス名

CSCOwnCodeConverterExceptionクラス

説明

文字コード変換処理中に異常が発生した場合に送出する例外です。

この例外が発生した場合は，データ変換処理全体を中断します。

(3)　実装例（MS932）

CSCOwnCodeReaderインターフェースの実装例（MS932）を次に示します。

public class CSCOwnCodeReaderImpl implements CSCOwnCodeConverter, CSCOwnCodeReader {

    private static final String UNICODE = "ISO-10646-UCS-2" ;

    private final HJCOption option ;

    private static byte[] charSizeTable = initCharSizeTable() ;

    private static byte[] initCharSizeTable() {

        final byte[] objTable = new byte[0x100] ;

        for ( int i = 0; i <= 0xff; i++ ) {
            if ( i <= 0x80
                || (i >= 0xA0 && i <= 0xDF)
                || (i >= 0xFD && i <= 0xFF) ) {
                objTable[i] = 1 ;
            }
            else {
                objTable[i] = 2 ;
            }
        }

        return objTable ;
    }

    public CSCOwnCodeReaderImpl() {

        option = new HJCOption() ;
        try {
            // Unicodeはビッグエンディアン
            option.enableOption( HJCOption.COP_BIGENDIAN ) ;
        }
        catch ( Exception e ) {
            e.printStackTrace() ;
        }
    }

    @Override
    public void setProperties( Properties properties )
        throws CSCOwnCodeConverterException {

        String codetablepath = null ;
        if ( properties != null ) {
            codetablepath = properties.getProperty( "codetablepath" ) ;
        }

        try {
            if ( codetablepath == null ) {
                option
                    .setTablePath( "C:¥¥Program Files¥¥HITACHI¥¥Cosminexus¥¥CSC¥¥lib¥¥external¥¥table" ) ;
            }
            else {
                option.setTablePath( codetablepath ) ;
            }
        }
        catch ( Exception e ) {
            e.printStackTrace() ;
        }
    }

    @Override
    public int available( byte[] inBuffer ) throws CSCOwnCodeConverterException {

        if ( inBuffer == null ) {
            final String message = "空文字列は変換できません。" ;
            throw new CSCOwnCodeConverterException( message ) ;
        }

        int retInt = -1 ;
        final HJCResult result = new HJCResult() ;
        final HJCString inStr = new HJCString( inBuffer ) ;

        try {
            HJCConverters.cs_ms932tounicode( inStr, result, option ) ;
        }
        catch ( Exception e ) {
            e.printStackTrace() ;
            throw new CSCOwnCodeConverterException( e ) ;
        }

        final byte[] resultData = result.getStrResult().getBytes() ;
        final int resultState = result.getConvertState() ;
        if ( resultState == HJCConvertState.CST_NORMAL ) {
            // 変換が正常終了
            if ( resultData != null ) {
                retInt = result.getResultLength() ;
            }
        }
        else {
            // 変換が異常終了
            final byte[] bytes = new byte[result.getResultLength() - 1] ;
            System.arraycopy(
                inBuffer,
                0,
                bytes,
                0,
                result.getResultLength() - 1 ) ;
            retInt = available( bytes ) ;
        }
        return retInt ;
    }

    @Override
    public char[] ownCodeToUnicode( byte[] inBuffer )
        throws CSCOwnCodeConverterException {

        char[] retChar = null ;
        final HJCResult result = new HJCResult() ;
        final HJCString inStr = new HJCString( inBuffer ) ;

        try {
            HJCConverters.cs_ms932tounicode( inStr, result, option ) ;
            final byte[] resultData = result.getStrResult().getBytes() ;
            final String retstr = new String( resultData, UNICODE ) ;
            retChar = retstr.toCharArray() ;
        }
        catch ( Exception e ) {
            e.printStackTrace() ;
            throw new CSCOwnCodeConverterException( e ) ;
        }

        return retChar ;
    }

    @Override
    public byte[] unicodeToOwnCode( char[] inBuffer )
        throws CSCOwnCodeConverterException {

        byte[] retByte = null ;
        final String data = new String( inBuffer ) ;
        final HJCResult result = new HJCResult() ;

        try {
            final HJCString inStr = new HJCString( data.getBytes( UNICODE ) ) ;
            HJCConverters.cs_unicodetoms932( inStr, result, option ) ;
            retByte = result.getStrResult().getBytes() ;
        }
        catch ( Exception e ) {
            e.printStackTrace() ;
            throw new CSCOwnCodeConverterException( e ) ;
        }

        return retByte ;
    }

    @Override
    public CSCOwnCodeReaderContext start( byte[] data, int offset, int length )
        throws CSCOwnCodeConverterException {

        return new CSCOwnCodeReaderContextImpl( Arrays.copyOfRange(
            data,
            offset,
            length ) ) ;
    }

    @Override
    public boolean readChar( CSCOwnCodeReaderContext context )
        throws CSCOwnCodeConverterException {

        final CSCOwnCodeReaderContextImpl contextImpl = (CSCOwnCodeReaderContextImpl)context ;

        final int offset = contextImpl.getNextPosition() ;
        contextImpl.setPosition( offset ) ;

        final byte[] data = contextImpl.getData() ;

        // 入力データの最大長を取得(文字のサイズではない)
        final int maxLength = data.length ;
        if ( offset >= maxLength ) {
            // 現在位置が入力データの範囲外である
            return false ;
        }

        final int len = charSizeTable[data[offset] & 0xff] ;

        contextImpl.setLength( len ) ;

        final int next = offset + len ;
        contextImpl.setNextPosition( next ) ;

        if ( next > maxLength ) {
            // 変換結果が異常
            // 入力データが不正な場合に発生
            // falseを返して解析を中止する
            return false ;
        }

        return true ;
    }

    @Override
    public void end( CSCOwnCodeReaderContext context )
        throws CSCOwnCodeConverterException {

        // 解放すべきリソースがないため，何もしない
    }

}

(4)　実装例（IBM漢字コード）

CSCOwnCodeReaderインターフェースの実装例（IBM漢字コード）を次に示します。

public class CSCOwnCodeReaderImpl
    implements
        CSCOwnCodeConverter,
        CSCOwnCodeReader {

    private static final String UNICODE = "ISO-10646-UCS-2" ;

    private static final byte SHIFT_SINGLEBYTE = (byte)0x0f ;

    private static final byte SHIFT_MULTIBYTE = (byte)0x0e ;

    private final HJCOption option ;

    public CSCOwnCodeReaderImpl() {

        option = new HJCOption() ;
        try {
            // Unicodeはビッグエンディアン
            option.enableOption( HJCOption.COP_BIGENDIAN ) ;
            // EBCDIC
            option.enableOption( HJCOption.COP_EBCDIC ) ;
        }
        catch ( Exception e ) {
            e.printStackTrace() ;
        }
    }

    @Override
    public void setProperties( Properties properties )
        throws CSCOwnCodeConverterException {

        String codetablepath = null ;
        if ( properties != null ) {
            codetablepath = properties.getProperty( "codetablepath" ) ;
        }

        try {
            if ( codetablepath == null ) {
                option
                    .setTablePath( "C:¥¥Program Files¥¥HITACHI¥¥Cosminexus¥¥CSC¥¥lib¥¥external¥¥table" ) ;
            }
            else {
                option.setTablePath( codetablepath ) ;
            }
        }
        catch ( Exception e ) {
            e.printStackTrace() ;
        }
    }

    @Override
    public int available( byte[] inBuffer ) throws CSCOwnCodeConverterException {

        if ( inBuffer == null ) {
            final String message = "空文字列は変換できません。" ;
            throw new CSCOwnCodeConverterException( message ) ;
        }

        int retInt = -1 ;
        final HJCResult result = new HJCResult() ;
        final HJCString inStr = new HJCString( inBuffer ) ;

        try {
            HJCConverters.cs_ibmtounicode( inStr, result, option ) ;
        }
        catch ( Exception e ) {
            e.printStackTrace() ;
            throw new CSCOwnCodeConverterException( e ) ;
        }

        final byte[] resultData = result.getStrResult().getBytes() ;
        final int resultState = result.getConvertState() ;
        if ( resultState == HJCConvertState.CST_NORMAL ) {
            // 変換が正常終了
            if ( resultData != null ) {
                retInt = result.getResultLength() ;
            }
        }
        else {
            // 変換が異常終了
            final byte[] bytes = new byte[result.getResultLength() - 1] ;
            System.arraycopy(
                inBuffer,
                0,
                bytes,
                0,
                result.getResultLength() - 1 ) ;
            retInt = available( bytes ) ;
        }
        return retInt ;
    }

    @Override
    public char[] ownCodeToUnicode( byte[] inBuffer )
        throws CSCOwnCodeConverterException {

        char[] retChar = null ;
        final HJCResult result = new HJCResult() ;
        final HJCString inStr = new HJCString( inBuffer ) ;

        try {
            HJCConverters.cs_ibmtounicode( inStr, result, option ) ;
            final byte[] resultData = result.getStrResult().getBytes() ;
            final String retstr = new String( resultData, UNICODE ) ;
            retChar = retstr.toCharArray() ;
        }
        catch ( Exception e ) {
            e.printStackTrace() ;
            throw new CSCOwnCodeConverterException( e ) ;
        }

        return retChar ;
    }

    @Override
    public byte[] unicodeToOwnCode( char[] inBuffer )
        throws CSCOwnCodeConverterException {

        byte[] retByte = null ;
        final String data = new String( inBuffer ) ;
        final HJCResult result = new HJCResult() ;

        try {
            final HJCString inStr = new HJCString( data.getBytes( UNICODE ) ) ;
            HJCConverters.cs_unicodetoibm( inStr, result, option ) ;
            retByte = result.getStrResult().getBytes() ;
        }
        catch ( Exception e ) {
            e.printStackTrace() ;
            throw new CSCOwnCodeConverterException( e ) ;
        }

        return retByte ;
    }

    @Override
    public CSCOwnCodeReaderContext start( byte[] data, int offset, int length )
        throws CSCOwnCodeConverterException {

        final byte[] tempData = Arrays.copyOfRange( data, offset, length ) ;

        // offsetの位置から解析を開始
        return new CSCOwnCodeReaderContextImpl( tempData ) ;
    }

    @Override
    public boolean readChar( CSCOwnCodeReaderContext context )
        throws CSCOwnCodeConverterException {

        final CSCOwnCodeReaderContextImpl contextImpl = (CSCOwnCodeReaderContextImpl)context ;

        // 現在位置
        final int position = contextImpl.getNextPosition() ;

        // 解析対象の文字列のバイト列
        final byte[] data = contextImpl.getData() ;

        // 解析の上限は入力データの最後まで
        final int maxLength = data.length ;

        // 現在位置から1バイトずつ解析する
        for ( int i = position; i < maxLength; i++ ) {

            // 次の文字を解析
            if ( data[i] == SHIFT_SINGLEBYTE ) {
                // シングルバイトモードに遷移
                contextImpl.setLength( 1 ) ;
                contextImpl.setCanSeparate( true ) ;
                continue ;
            }
            else if ( data[i] == SHIFT_MULTIBYTE ) {
                // マルチバイトモードに遷移
                contextImpl.setLength( 2 ) ;
                contextImpl.setCanSeparate( false ) ;
                continue ;
            }

            contextImpl.setPosition( i ) ;
            contextImpl.setNextPosition( i + contextImpl.getLength() ) ;

            if ( contextImpl.getNextPosition() > maxLength ) {
                // データが足りない
                return false ;
            }

            // 解析に成功した
            return true ;
        }

        contextImpl.setPosition( maxLength ) ;
        contextImpl.setNextPosition( maxLength ) ;

        return false ;
    }

    @Override
    public void end( CSCOwnCodeReaderContext context )
        throws CSCOwnCodeConverterException {

        // 解放すべきリソースがないため，何もしない
    }

}

付録H.5　CSCOwnCodeReaderContextインターフェース

(1)　インターフェース

読み込み情報インターフェースを次に示します。

文字コード変換UOCを開発する場合，次のインターフェースの実装クラスを作成します。

図H‒5　CSCOwnCodeReaderContext実装クラス

インターフェース名

CSCOwnCodeReaderContextインターフェース

説明

読み込み情報インターフェースです。

CSCOwnCodeReaderContextのパッケージ名は，jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.uoc.CSCOwnCodeReaderContextです。

CSCOwnCodeReaderの解析結果を，データ変換の処理に渡すために使用します。

1つのスレッドに1つのインスタンスを生成します。CSCOwnCodeReader#readCharでは，文字列の解析結果をCSCOwnCodeReaderContextの実装クラスにセットする必要があります。セットされた情報は，データ変換の処理で参照されます。

形式

package jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.uoc ;

public interface CSCOwnCodeReaderContext {

      int getPosition() ;

      int getLength() ;

      boolean canSeparate() ;
}

メソッド

CSCOwnCodeReaderContextインターフェースのメソッドを次の表に示します。

メソッド名

説明

getPositionメソッド

現在の文字位置または読み込めるデータのサイズを返すメソッドです。

getLengthメソッド

現在の文字長を返すメソッドです。

canSeparateメソッド

現在の文字をセパレータの解析対象とするかどうかを返すメソッドです。

データ変換の対象が可変長文字列で，かつバイナリフォーマット定義にセパレータが設定されている場合，データ変換はセパレータの解析処理を実行します。CSCOwnCodeReaderおよびCSCOwnCodeReaderContextの各メソッドの呼び出し順序を次の図に示します。

図H‒6　CSCOwnCodeReaderおよびCSCOwnCodeReaderContextの各メソッドの呼び出し順序

インスタンス生成

データ変換によってCSCOwnCodeReaderのインスタンスを生成します。

CSCOwnCodeReader#startメソッド

自スレッド専用のCSCOwnCodeReaderContextのインスタンスを生成します。以降，CSCOwnCodeReaderとの値の受け渡しは，自スレッドが保持するCSCOwnCodeReaderContextのインスタンスで実行します。

CSCOwnCodeReader#readCharメソッド

readCharの実行時，データ変換の処理は引数にCSCOwnCodeReaderContextのインスタンスを渡します。readCharの処理では，解析結果をCSCOwnCodeReaderContextのインスタンスにセットします。セットされた解析結果は，データ変換の処理でセパレータの解析に使用します。

getPositionメソッド，getLengthメソッド，canSeparateメソッド

それぞれのメソッドは，データ変換から呼ばれます。メソッドの実行順序は電文フォーマットに依存します。

getPositionメソッド

このメソッドで現在の文字位置を返します。

getLengthメソッド

このメソッドで現在の文字長を返します。

canSeparateメソッド

このメソッドで現在の文字をセパレータの解析対象とするかどうかを返します。

CSCOwnCodeReader#endメソッド

CSCOwnCodeReaderContextの実装クラスの解放処理が必要な場合は，endメソッドを実行します。

(a)　getPositionメソッド

説明

readCharの結果がtrueの場合，現在の文字位置を返します。

readCharの結果がfalseの場合，読み込めるデータのサイズを返します。

形式

public int getPosition()

パラメタ

なし。

例外

なし。

戻り値

現在の文字位置，または読み込めるデータのサイズ（単位はバイト）です。CSCOwnCodeReader#startで渡したoffsetの位置を0とします。

(b)　getLengthメソッド

説明

現在の文字長を返します。

形式

public int getLength()

パラメタ

なし。

例外

なし。

戻り値

現在の文字長を返します。

(c)　canSeparateメソッド

説明

現在の文字をセパレータの解析対象とするかどうかを返します。falseを返した場合，セパレータのバイト列と現在の文字が一致しても，セパレータと見なしません。

形式

public boolean canSeparate()

パラメタ

なし。

例外

なし。

戻り値

セパレータを解析する場合，trueを返します。

セパレータを解析しない場合，falseを返します。

(2)　例外クラス

文字コード変換UOCの開発時に発生する例外クラスを次に示します。

クラス名

CSCOwnCodeConverterExceptionクラス

説明

文字コード変換処理中に異常が発生した場合に送出する例外です。

この例外が発生した場合は，データ変換処理全体を中断します。

(3)　実装例（MS932）

CSCOwnCodeReaderContextインターフェースの実装例（MS932）を次に示します。

public class CSCOwnCodeReaderContextImpl implements CSCOwnCodeReaderContext {

    private final byte[] data ;

    private int position = 0 ;

    private int next = 0 ;

    private int length = 0 ;

    public CSCOwnCodeReaderContextImpl(
        final byte[] data ) {

        this.data = data ;
    }

    @Override
    public int getPosition() {

        return position ;
    }

    @Override
    public int getLength() {

        return length ;
    }

    @Override
    public boolean canSeparate() {

        // MS932はシフト（エスケープシーケンス）状態を持たず，
        // セパレータの出現に制限がないため，常にtrueを返す
        return true ;
    }

    public byte[] getData() {

        return data ;
    }

    public void setPosition( int position ) {

        this.position = position ;
    }

    public void setLength( int length ) {

        this.length = length ;
    }

    public int getNextPosition() {

        return this.next ;
    }

    public void setNextPosition( int position ) {

        this.next = position ;
    }
}

(4)　実装例（IBM漢字コード）

CSCOwnCodeReaderContextインターフェースの実装例（IBM漢字コード）を次に示します。

public class CSCOwnCodeReaderContextImpl implements CSCOwnCodeReaderContext {

    private final byte[] data ;

    private int position = 0 ;

    private int length = 1 ;

    private int next = 0 ;

    private boolean canSeparate = true ;

    public CSCOwnCodeReaderContextImpl( final byte[] data ) {

        this.data = data ;
    }

    @Override
    public int getPosition() {

        return position ;
    }

    @Override
    public int getLength() {

        return length ;
    }

    @Override
    public boolean canSeparate() {

        return canSeparate ;
    }

    public byte[] getData() {

        return data ;
    }

    public void setPosition( int position ) {

        this.position = position ;
    }

    public void setLength( int length ) {

        this.length = length ;
    }

    public void setCanSeparate( boolean canSeparate ) {

        this.canSeparate = canSeparate ;
    }

    public int getNextPosition() {

        return this.next ;
    }

    public void setNextPosition( int position ) {

        this.next = position ;
    }
}

付録H.6　注意事項

文字コード変換UOCを利用した場合は，telegram-undefined-character-codeの指定による未定義コード検出時の動作を変更する機能は有効になりません。未定義コード検出時の動作は，文字コード変換UOCの実装に依存します。文字コード変換UOCでも，未定義コード検出時の動作の指定が必要な場合は，文字コード変換UOC側で期待する動作となるように実装してください。

詳細については，マニュアル「Code Converter - Development Kit for Java」を参照してください。

付録I　DBアダプタで取得したデータのフォーマットの変換例

DBアダプタで取得したデータは，列名をキーにして簡単に値を参照できません。そこで，列名が要素名となるフォーマットに変換することで，データを扱いやすくできます。

ここでは，DBアダプタで取得したデータを，列名が要素名となるフォーマットに変換する方法について例題を使って説明します。

付録I.1　例題

例題で使用するデータベースの内容，実行するSQLの形式，SQLオペレーション定義ファイル，および変換後のフォーマットを次に示します。

データベースの内容

データベース参照名：DB_SERVER1

スキーマ名：DBA

テーブル名：受注表

テーブル構成：

受注番号（INTEGER）

得意先コード（CHAR）

商品コード（CHAR）

受注個数（INTEGER）

1

AA001

0001

5

2

AB002

0001

1

3

AA001

0102

3

4

XA005

0103

1

5

AA001

0105

1

実行するSQLの形式

OPERATION1：SELECT * FROM DBA.受注表 WHERE <val1> <val2> <val3>

SQLオペレーション定義ファイル

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<DBadapter_SQL_OPERATION>
    <DATABASE_DATA>
        <DB_NAME>DB_SERVER1</DB_NAME>
        <DB_TYPE>HIRDB</DB_TYPE>
    </DATABASE_DATA>
    <SQL_DATA>
        <OPERATION1>
            SELECT * FROM DBA.受注表 WHERE <val1 dba_inf="column"/>
                <val2 dba_inf="preset"/>
                <val3 dba_inf="data" data_type="CHAR"/>
        </OPERATION1>
    </SQL_DATA>
</DBadapter_SQL_OPERATION>

SQLオペレーション定義ファイルの各項目については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「3.3.5　DBアダプタを定義する」の，SQLオペレーション定義ファイルの作成に関する説明を参照してください。また，DBアダプタで取得できるデータの形式については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「3.3.5　DBアダプタを定義する」の，応答電文の形式に関する説明を参照してください。

変換後のフォーマットのXMLスキーマ

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 targetNamespace="http://www.example.org/DBA_Sample1"
 xmlns:tns="http://www.example.org/DBA_Sample1"
 elementFormDefault="qualified">

  <complexType name="DBA_Sample1Type">
    <sequence>
      <element name="record" type="tns:RecordType"
               maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
    </sequence>
  </complexType>

  <complexType name="RecordType">
    <sequence>
      <element name="受注番号" type="int" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
      <element name="得意先コード" type="string" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
      <element name="商品コード" type="string" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
      <element name="受注個数" type="int" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
    </sequence>
  </complexType>

  <element name="受注表" type="tns:DBA_Sample1Type"/>
</schema>

付録I.2　フォーマットの変換方法

DBアダプタで取得したデータのフォーマットの変換の流れを次に示します。

変換元および変換先のデータの設定

DBアダプタで取得したデータのフォーマットの変換には，データ変換定義を使用します。データのフォーマットの変換を始める前に，データ変換定義画面に変換元および変換先のデータを設定します。

列名のcid属性値の取得

空白除去ファンクションを使用して，列名のID（cid属性値）を取得します。

くり返しファンクションの設定

くり返しファンクションを設定して，DBアダプタで取得したすべての値を変換先に代入できるようにします。

変換先の列名要素への値の代入

列名のIDと値のIDを比較して，IDが等しい場合に，変換先に値を代入するように設定します。

定義した内容の検証

定義した内容を検証し，マッピングに矛盾がないことを確認します。

それぞれの手順について説明します。

なお，これらのフォーマット変換の操作は自動で行うこともできます。詳細は，「付録J　DBアダプタで取得したデータの自動マッピング」を参照してください。

(1)　変換元および変換先のデータの設定

DBアダプタで取得したデータのフォーマットの変換には，データ変換定義を使用します。

データ変換定義画面の変換元スキーマツリービューアにDBアダプタで取得したデータ，変換先スキーマツリービューアに変換後のフォーマットのXMLスキーマを設定してください。

(2)　列名のcid属性値の取得

応答電文のDBA_ResultSetName要素には，列名とそのID（cid属性）が対で格納されています。ここでは，空白除去ファンクションを使用して，ノード条件に指定した列名に対応するcid属性を取得します。

列名のcid属性値を取得する手順を次に示します。

DBA_ResultColumnName要素の下のcid属性に空白除去ファンクションを定義します。

空白除去ファンクションを定義する方法については，「7.5.5　文字列の空白を除去する」を参照してください。

［空白除去］ダイアログで［ノード条件設定］ボタンをクリックします。

［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。

［ノード条件設定］ダイアログで［条件設定］ボタンをクリックします。

［条件設定］ダイアログが表示されます。

ノード条件を設定します。

次のように設定してください。

左辺：DBA_ResultColumnName要素

右辺：列名（ここでは［受注番号］）

「得意先コード」「商品コード」「受注個数」の各要素についても，同様に定義します。

(3)　くり返しファンクションの設定

変換元のDBA_ResultSet要素から，変換先のrecord要素にくり返しファンクションをマッピングします。くり返しファンクションを定義する方法については，「7.5.16　くり返しを対応づける」を参照してください。

(4)　変換先の列名要素への値の代入

変換先の各行名要素に値を代入します。このとき，DBA_ResultColumn要素の下のcid属性と「(2)　列名のcid属性値の取得」で定義した空白除去ファンクションが一致するように条件を設定します。

変換先の各行名要素に値を代入する手順を次に示します。

変換先の要素（ここでは「受注番号」）を右クリックし，［マッピング元］を選択します。

［マッピング元設定］ダイアログが表示されます。

［マッピング元］にDBA_ResultColumnを選択します。

［マッピング元設定］ダイアログで［ノード条件設定］ボタンをクリックします。

［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。

［ノード条件設定］ダイアログで［条件設定］ボタンをクリックします。

［条件設定］ダイアログが表示されます。

ノード条件を設定します。

次のように設定してください。

左辺：DBA_ResultColumn要素の下のcid属性

右辺：変換先の列名に対応するように定義した空白除去ファンクション

「得意先コード」「商品コード」「受注個数」の各要素についても，同様に定義します。

(5)　定義した内容の検証

定義したマッピングに矛盾がないことを検証します。検証方法については，「5.10.2　検証方法」を参照してください。

付録J　DBアダプタで取得したデータの自動マッピング

ここでは，DBアダプタで取得したデータを，列名が要素名となるフォーマットに自動でマッピングする方法について説明します。

この方法は「付録I　DBアダプタで取得したデータのフォーマットの変換例」を自動で行うためのものです。ただし，定義時には次の点に注意してください。

「付録I　DBアダプタで取得したデータのフォーマットの変換例」ではcid属性をキーにしてマッピングしていますが，この方法では，変換元列番号をキーにして自動マッピングしています。

くり返しファンクションは自動で設定されないため，手動で設定する必要があります。

マッピングの流れを次に示します。

SQLオペレーション定義ファイル，要求電文，応答電文を基にカラム定義ファイルを作成します。

作成したカラム定義ファイルを利用してデータ変換定義画面でマッピングします。

それぞれの作業について次に示します。

付録J.1　カラム定義ファイルの作成

カラム定義ファイルとは，DBアダプタの検索結果のPosition()[変換元列番号]とXMLスキーマの変換先要素名を関連づけるCSV形式のファイルです。

(1)　形式

カラム定義ファイルの形式を次に示します。

変換元列番号，変換先要素名[改行]
　　：

カラム定義ファイルの構文を次に示します。

表J‒1　カラム定義ファイルの構文

項目

カラム定義ファイルの構文

カラム定義ファイル

( 行データ 改行コード )*

行データ

空白* [ 変換元列番号 空白* ] [ ',' 空白* 変換先要素名 空白* ]

改行コード

'¥r¥n' | '¥r' | '¥n'

空白

' ' | '¥t'

変換元列番号

('0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9') +

変換先要素名

( MS932文字 - ( ',' | ':' | 空白 | 改行コード ) )+

(2)　定義例

「付録I.1　例題」のデータベースの内容を例に，次のテーブル構成のデータをDBアダプタで取得する場合の，カラム定義ファイルの定義例について説明します。

表J‒2　テーブル構成（先頭行は列名を表す）

受注番号（INTEGER）

得意先コード（CHAR）

商品コード（CHAR）

受注個数（INTEGER）

1

AA001

0001

5

2

AB002

0001

1

3

AA001

0102

3

4

XA005

0103

1

5

AA001

0105

1

このテーブル構成のデータは，DBアダプタから次のように取得されます。

表J‒3　DBアダプタから取得したデータ（先頭行はデータの取得順（列番号）を表す）

1

2

3

4

1

AA001

0001

5

2

AB002

0001

1

3

AA001

0102

3

4

XA005

0103

1

5

AA001

0105

1

このように，DBアダプタから取得したデータは，列名をキーにして値を参照できないため，列名が要素名となるフォーマットに変換する必要があります。

そのため，カラム定義ファイルを使用して，DBアダプタから取得されたデータのどの列番号をどの要素名にマッピングするのかを定義します。

カラム定義ファイルの定義例

1,受注番号
2,得意先コード
3,商品コード
4,受注個数

このカラム定義ファイルの1行目は，DBアダプタが1列目のデータを［受注番号］にマッピングすることを表します。

このカラム定義ファイルを使用して自動マッピングすることで，DBアダプタから取得されたデータは次のように変換され，要素名（列名）をキーにして値を参照できるようになります。

表J‒4　テーブル構成（先頭行は列名を表す）

受注番号

得意先コード

商品コード

受注個数

1

AA001

0001

5

2

AB002

0001

1

3

AA001

0102

3

4

XA005

0103

1

5

AA001

0105

1

(3)　注意事項

カラム定義ファイルを作成するときの留意点について説明します。

ファイル名および拡張子は任意です。

使用できる文字コードはMS932です。

変換先要素名は大文字・小文字が区別されます。

変換元列番号，変換先要素名，または両方を省略した場合，その行の定義は無視され，警告メッセージが出力されます。

変換元列番号の文字列の長さは最大1,024文字です。

同一の変換先要素名を重複して定義した場合，先に定義した要素は無視されます。このとき警告メッセージが出力されます。

カラム定義ファイルを利用した自動マッピングでは，カラム定義ファイルの変換先要素名だけで評価され，名前空間は区別されません。

例えば，カラム定義ファイルに次のように定義した場合，要素名が「Home:Tel1」「Mobile:Tel1」と重複しているスキーマにマッピングすると，図のように両方の要素にマッピングされます。

カラム定義ファイルの内容

1,Name_Kanji
2,Name_Kana
3,Address
4,Tel1

図J‒1　名前空間が異なる同一要素名がある場合のマッピングの例

付録J.2　データ変換定義画面でのマッピング

列名が要素名となるフォーマットに自動でマッピングするには，データ変換定義を使用します。

データ変換定義画面の変換元スキーマツリービューアにDBアダプタで取得したデータ，変換先スキーマツリービューアに変換後のフォーマットのXMLスキーマを設定してください。

マッピングの方法を次に示します。

変換先のマッピング対象とする要素の親要素（複合内容要素）を選択します。

親要素を選択した状態で，右クリックします。

ポップアップメニューが表示されます。

ポップアップメニューから［特殊マッピング］−［DBアダプタ］を選択します。

DBアダプタマッピング設定ダイアログが表示されます。

マッピング元を選択し，カラム定義ファイルを指定します。

［終了］ボタンをクリックします。

自動でマッピングされます。

ポップアップメニューで［DBアダプタ］を選択したノード配下の要素名とカラム定義ファイルの変換先要素名が一致しない，または一致する要素がマッピング対象でない場合，警告メッセージが出力されます。

変換元要素から変換先要素にくり返しファンクションをマッピングします。

くり返しファンクションを定義する方法については，「7.5.16　くり返しを対応づける」を参照してください。

付録K　外部バインディングファイルを利用したWSDLのカスタマイズ

外部バインディングファイルを利用して，WSDLファイルの解析方法をカスタマイズできます。外部バインディングファイルを利用したWSDLのカスタマイズの流れを次に示します。

外部バインディングファイルを作成します。

ファイル名は，任意です。

外部バインディングファイルの作成例については，マニュアル「アプリケーションサーバ Webサービス開発ガイド」の「15.2　WSDLからJavaへのマッピングのカスタマイズ」を参照してください。

作成した外部バインディングファイルをWSDLカスタムバインディング設定ページで設定します。

WSDLカスタムバインディング設定ページの詳細は，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.9.1　設定ダイアログ（WSDLカスタムバインディングファイルの設定）」を参照してください。

09-00以前で外部バインディングファイルを使用しており，上書きインストールで09-50以降にバージョンアップした場合，WSDLカスタムバインディング設定ページで，使用していた外部バインディングファイル（<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSCTE¥config¥tools¥custom¥custombinding.xml）を指定してください。

格納した外部バインディングファイルを基に，WSDLファイルを解析します。カスタマイズしたWSDLファイルは，サービスアダプタやユーザ定義受付を作成するときに使用できます。

付録L　IBM漢字コードの文字セットの変更

バイナリフォーマット定義ファイルで文字コードとしてIBM漢字コードを選択する場合，デフォルトでは次のとおり設定されます。

表L‒1　文字コードにIBM漢字コードを選択した場合のデフォルト

文字コード種別

コード体系

IBM_CODE+EBCDIC(LATIN)

IBM漢字コード＋標準英小文字セット

IBM_CODE+EBCDIC(KANA)

IBM漢字コード＋標準カタカナ文字セット

バイナリフォーマット定義ファイルの文字コードを設定するときは，［フォーマット］ダイアログを使用します。［フォーマット］ダイアログの詳細は，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.1　フォーマットダイアログ」を参照してください。

文字コードの詳細は，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「付録A　文字コード対応表」を参照してください。

付録L.1　IBM漢字コードの文字セットを変更する手順

HCSCサーバを停止させた状態で，次に示すコピー元のディレクトリに格納されたテーブルファイルをすべてコピー先のディレクトリに上書きしてください。

表L‒2　IBM漢字コードの変更

変更内容

コピー元

上書き先

標準文字セットから拡張文字セットに変更する（Windowsの場合）

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥lib¥external¥table¥ibmE

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥lib¥external¥table

拡張文字セットから標準文字セットに変更する（Windowsの場合）

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥lib¥external¥table¥ibmB

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CSC¥lib¥external¥table

標準文字セットから拡張文字セットに変更する（UNIXの場合）

/opt/Cosminexus/CSC/lib/external/table/ibmE

/opt/Cosminexus/CSC/lib/external/table

拡張文字セットから標準文字セットに変更する（UNIXの場合）

/opt/Cosminexus/CSC/lib/external/table/ibmB

/opt/Cosminexus/CSC/lib/external/table

付録M　サイズノードの機能拡張

サイズノードは，単純内容要素および複合内容要素の可変長のデータサイズを指定する要素です。ここでは，サイズノードに指定する値を変更する方法について説明します。

付録M.1　サイズノードにサイズノード自身のサイズを含めた値を指定する

サイズノードの値は，サイズノード指定元要素の長さを示す値で，サイズノード自身の長さを含みません。サイズノードにサイズノード自身の長さを含むようにするには，バイナリフォーマット定義ファイル，またはJ2EEサーバ用ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）で設定を変更する必要があります。

設定変更前と設定変更後のサイズノードの値の取り扱いの差異を次に示します。

図M‒1　設定変更前後のサイズノードの値の違い

(1)　サイズノードの設定を変更できるバイナリフォーマット定義

次のように定義された要素に対して，サイズノードの値にサイズノード自身のサイズを含める設定ができます。

表M‒1　サイズノードの設定を変更できるバイナリフォーマット定義

対象

条件

サイズノード指定元要素

単純内容要素でかつデータ種別が次のどれかである。

文字列

整数

実数

固定小数部数値

ゾーン形式数値

パック形式数値

バイト列

日付時刻

複合内容要素である。

サイズノードに指定する要素

数値型の単純内容要素でサイズが固定長である。

(2)　設定方法

J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル，バイナリフォーマット定義ファイルによる設定，およびCOBOL2FDXコンバータによる設定を次に示します。

(a)　J2EEサーバ用ユーザプロパティファイルによる設定

サイズノードの値にサイズノード自身のサイズを含めるどうかをJ2EEサーバ用ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）で設定できます。

J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）の設定は，バイナリフォーマット定義エディタの［構成要素］タブにある［サイズ算出方法］で［システム既定値］が指定された場合に有効になります。

●usrconf.propertiesの格納先

usrconf.propertiesの格納先を次に示します。

Windowsの場合

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥<サーバ名称>¥usrconf.properties

UNIXの場合

/opt/Cosminexus/CC/server/usrconf/ejb/<サーバ名称>/usrconf.properties

usrconf.propertiesの詳細は，次のマニュアルを参照してください。

J2EEサーバの互換モードが推奨モードの場合

マニュアル「アプリケーションサーバ リファレンス 定義編(サーバ定義)」の「2.2.3　usrconf.properties（J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル）」

J2EEサーバの互換モードがV9互換モードの場合

マニュアル「アプリケーションサーバ 機能解説 互換編」の「10.1.1　usrconf.properties（J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル）」

●usrconf.propertiesに記述する内容

usrconf.propertiesには次の形式で記述します。

csc.dt.sizeNode.includeSelfSize=<値>

指定できる値は次のとおりです。大文字と小文字は区別されません。

true

サイズノードの値にサイズノード自身のサイズを含みます。

false

サイズノードの値にサイズノード自身のサイズを含みません。

●usrconf.propertiesの記述に関する注意事項

次の場合は，システム既定値に従います。

値にtrueまたはfalse以外の値を指定した場合

プロパティ名が誤っている場合

プロパティが記述されていない場合

(b)　バイナリフォーマット定義による設定

サイズノードの値にサイズノード自身のサイズを含めるどうかを，バイナリフォーマット定義ファイルの要素単位で指定できます。バイナリフォーマット定義による設定は，J2EEサーバ用ユーザプロパティファイルの設定よりも優先されます。

●サイズノードのサイズの算出方法（単純内容要素の場合）

バイナリフォーマット定義エディタの［単純内容要素］ダイアログで定義（［構成要素］タブの［サイズ算出方法］で選択）します。

［単純内容要素］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.2　単純内容要素ダイアログ」を参照してください。

●サイズノードのサイズの算出方法（複合内容要素の場合）

バイナリフォーマット定義エディタの［複合内容要素］ダイアログで定義（［構成要素］タブの［サイズ算出方法］で選択）します。

［複合内容要素］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.3　複合内容要素ダイアログ」を参照してください。

注意事項

サイズ算出方法の設定を変更していないバイナリフォーマット定義を利用する場合は，サイズ算出方法はシステム既定値と仮定され，J2EEサーバ用ユーザプロパティファイルの設定に従います。

(c)　COBOL2FDXコンバータによる設定

COBOL2FDXコンバータでサイズ算出方法を指定する場合，SIZE句にCALC句を設定してください。

COBOL2FDXコンバータ，およびCOBOL登録集原文ファイルによるバイナリフォーマット定義ファイルの生成方法については，「4.5　COBOL登録集原文ファイルからのバイナリフォーマット定義ファイルの生成」を参照してください。

付録M.2　サイズノードが表すデータサイズの単位をバイト数から桁数へ変更する

バイナリフォーマット定義では，単純内容要素のサイズの指定方法として，バイト単位のデータサイズを設定したサイズノードを使用することができます。サイズノード値の桁数指定オプションを使用することによって，サイズノードが表すデータサイズの単位を，データの桁数に変更することができます。なお，このオプションは，パック形式数値の単純内容要素にだけ有効です。

(1)　サイズノード値の桁数指定オプションの使用例

サイズノード値の桁数指定オプションを使用した場合，サイズノードで指定されたデータの桁数から，パック形式数値型要素の実際のバイトサイズを算出し，バイナリデータを読み取ります。バイトサイズは，次の計算式に従って算出されます。

（桁数÷2（商の小数点以下は切り捨て））＋1

サイズノード値の桁数指定オプションの使用例を次に示します。

図M‒2　サイズノード値の桁数指定オプションの使用例

参考

データに小数値が含まれる場合，次の規則に従ってデータの桁数を算出します。

整数部分と小数部分の和でデータの桁数を解釈します。

整数部分が0の場合，桁数に含めません。

小数部分が0の場合，バイナリフォーマット定義の単純内容要素の小数部の数だけ桁数に含めます。

入力値と出力結果のバイナリ（パック形式数値），およびデータの桁数の算出例を次の表に示します。

入力値

出力結果のバイナリ（パック形式数値）

データの桁数

"0.2"

0x2C（1）※

1

"0.02"

0x002C（2）※

2

"-0.02"

0x002D（2）※

2

"0.0"

0x0C（1）※

1

"0.00"

0x000C（2）※

2

"10.2"

0x102C（1）※

3

"10.02"

0x01002C（2）※

4

注※

丸括弧「()」内の数値は，バイナリフォーマット定義の小数部桁数を表します。

(2)　サイズノード値の桁数指定オプションの設定方法

サイズノード値の桁数指定オプションは，バイナリフォーマット定義にサイズノード値の単位を設定することによって使用できます。

バイナリフォーマット定義エディタによる設定，およびCOBOL2FDXコンバータによる設定を次に示します。

(a)　バイナリフォーマット定義エディタによる設定

サイズノード値の桁数指定オプションは，［単純内容要素］ダイアログの［構成要素］タブから［サイズノード値の単位］コンボボックスで「桁数」を選択してください。

［単純内容要素］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.2　単純内容要素ダイアログ」を参照してください。

注意事項

［サイズノード値の単位］で［桁数］を指定している場合は，サイズノードの値にサイズノード自身のサイズを含めることができません。そのため，バイナリフォーマット定義エディタでは，［サイズノード値の単位］で［桁数］を指定している場合，［構成要素］タブの［サイズ算出方法］のコンボボックスが非活性となります。

(b)　COBOL2FDXコンバータによる設定

サイズノード値の桁数指定オプションは，VALUE-UNIT句で指定します。パック形式数値型の基本項目に対し，VALUE-UNIT句でDIGITSを指定してください。

サイズノード値の桁数指定オプションを使用する場合のCOBOL登録集原文の定義例を次に示します。

  01      Root.
    03    SizeNode  INTEGER SIZE 1.
    03    PackNode  PACK SIZE DEPENDING ON SizeNode VALUE-UNIT DIGITS.

COBOL2FDXコンバータ，およびCOBOL登録集原文ファイルによるバイナリフォーマット定義ファイルの生成方法については，「4.5　COBOL登録集原文ファイルからのバイナリフォーマット定義ファイルの生成」を参照してください。

注意事項

サイズノード値の単位で桁数を指定している場合は，サイズノードの値にサイズノード自身のサイズを含めることができません。そのため，COBOL2FDXコンバータでは，サイズノード値の単位で桁数を指定している基本項目に対しCALC句を指定すると，COBOL登録集原文ファイルの変換でエラー（KECT26019-E）が発生します。

付録M.3　サイズノードにビット列型のノードを指定する

サイズノードとしてビット列型の単純内容要素を指定することができます。ビット列型サイズノードでは，ビット列を符号なし2進数と見なし，整数値へ変換した値を参照元要素のデータサイズとして使用します。

(1)　ビット列型サイズノードの使用例

ビット列型サイズノードの使用例を次に示します。

図M‒3　ビット列型サイズノードの使用例

(2)　ビット列型サイズノードの指定方法

バイナリフォーマット定義エディタによる設定，およびCOBOL2FDXコンバータによる設定を次に示します。

(a)　バイナリフォーマット定義エディタによる設定

単純内容要素，および複合内容要素にビット列型サイズノードを指定する場合は，［ノード選択］ダイアログでビット列型の単純内容要素を選択してください。

［単純内容要素］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.2　単純内容要素ダイアログ」を参照してください。

［複合内容要素］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.3　複合内容要素ダイアログ」を参照してください。

注意事項

ビット列型サイズノードの場合は，サイズノードの値にサイズノード自身のサイズを含めることができません。そのため，バイナリフォーマット定義エディタで，ビット列型サイズノードを指定している場合，［構成要素］タブの［サイズ算出方法］のコンボボックスが非活性となります。

(b)　COBOL2FDXコンバータによる設定

COBOL登録集原文ファイルにおいて，ビット列型の基本項目が定義できます。ビット列型の基本項目は，BIT句を使用して定義してください。

基本項目，および集団項目にビット列型のサイズノードを指定する場合は，SIZE句，およびDEPENDING ON句を使用します。

ビット列型サイズノードを使用する場合のCOBOL登録集原文の定義例を次に示します。

  01      Root.
    03    SizeNode BIT SIZE 8.
    03    StringNode STRING SIZE DEPENDING ON SizeNode.

選択条件ノードにビット列型の要素を定義する選択構成を使用したCOBOL登録集原文の定義例を示します。

  01      Root.
    03    SelectNode BIT SIZE 8.
    03    ComplexNode CHOOSE DEPENDING ON SelectNode.
      05  StringNode STRING SIZE 16 CASE '00'.
      05  PackNode PACK SIZE 4 CASE '01'.

BIT句，SIZE句，およびDEPENDING ON句の使用方法，COBOL2FDXコンバータ，およびCOBOL登録集原文ファイルによるバイナリフォーマット定義ファイルの生成方法については，「4.5　COBOL登録集原文ファイルからのバイナリフォーマット定義ファイルの生成」を参照してください。

注意事項

ビット列型サイズノードの場合は，サイズノードの値にサイズノード自身のサイズを含めることができません。そのため，COBOL2FDXコンバータでは，ビット列型サイズノードを指定する基本項目，および集団項目に対しCALC句を指定すると，COBOL登録集原文ファイルの変換でエラー（KECT26018-E）が発生します。

付録N　選択要素なし（入出力データが0バイトとなるケース）の選択構成の定義

バイナリフォーマット定義では，選択構成である複合内容要素の構成要素に，文字列型でサイズの設定が0バイトである単純内容要素（サイズ0要素）を使用することで，選択要素なしのケースを定義できます。この場合，入出力データが0バイト（＝データが存在しない状態）となるため，選択要素が存在しない状態を表現できます。

選択要素なしのケース（入出力データが0バイトとなるケース）の定義例を，次に示します。

図N‒1　選択要素なしのケース（入出力データが0バイトとなるケース）の定義例

付録N.1　前提条件

サイズ0要素は，次の条件を両方満たしている場合に定義できます。

データ種別が文字列型でローカル単純内容要素である

親要素が選択構成である

付録N.2　設定方法

バイナリフォーマット定義エディタによる設定，およびCOBOL2FDXコンバータによる設定を次に示します。

(1)　バイナリフォーマット定義エディタによる設定

選択構成である複合内容要素の構成要素にサイズ0要素を定義します。

サイズ0要素を定義する手順を次に示します。

［ローカル単純内容要素の追加］で［単純内容要素］ダイアログを表示します。

［データ種別］に「文字列型」を選択します。

［サイズ］のテキストボックスに「0」を指定します。

要素の定義方法については，「4.4.4　要素を定義する（CSV以外の形式の場合）」を参照してください。

注意事項

サイズ0要素は，逐次構成では定義できません。

逐次構成である親要素の構成要素として定義した場合，バイナリフォーマット定義の検証でエラー（KECT24040-E）となります。バイナリフォーマット定義の検証の詳細は，「4.4.7　バイナリフォーマット定義ファイルを検証する」を参照してください。

サイズ0要素は，サイズ以外の項目（「個別文字コード」や「埋め字」など）を設定できません。

［単純内容要素］ダイアログで，サイズに0バイトが設定されている場合，［データ種別］および［サイズ］以外の設定項目が非活性となります。また，［構成要素］タブの設定項目が非活性となります。

［単純内容要素］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.2　単純内容要素ダイアログ」を参照してください。

サイズ0要素を，選択条件ノードとして使用できません。

次のダイアログで，選択条件ノードにサイズ0要素を選択した場合，ダイアログの上部にエラーメッセージが出力され，［OK］ボタンが非活性となります。

・［ノード選択］ダイアログ

・［複合内容要素］ダイアログ

・［構成要素］ダイアログ

・［条件値設定］ダイアログ

また，選択条件ノードにサイズ0要素を選択した状態でバイナリフォーマット定義の検証を実行した場合，エラー（KECT24039-E）が発生します。

各ダイアログの詳細は，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3　バイナリフォーマット定義に関連するダイアログ」を参照してください。

サイズ0要素は，CSV形式のバイナリフォーマット定義で使用することができません。

バイナリフォーマット定義エディタで，バイナリフォーマット定義ファイルの新規作成時に「CSV形式」を選択した場合，［単純内容要素］ダイアログで［サイズ］のテキストボックスに「0」を指定できません。

(2)　COBOL2FDXコンバータによる設定

CHOOSE句（選択構成）が指定されている集団項目の構成要素にサイズ0要素を定義します。サイズ0要素の定義は，STRING句を指定した基本項目にSIZE句を使用して「0」を指定してください。

選択条件ノードにサイズ0要素を定義する選択構成を使用したCOBOL登録集原文の定義例を記載します。

  01      ルート CHARSET 'MS932'.
    03    選択条件ノード STRING SIZE 1.
    03    選択構成 CHOOSE DEPENDING ON 選択条件ノード.
      05  文字列 STRING SIZE 1 CASE 'A'.
      05  整数 INTEGER SIZE 1 CASE 'B'.
      05  サイズ0 STRING SIZE 0 CASE 'C'.

STRING句およびSIZE句の使用方法，COBOL2FDXコンバータおよびCOBOL登録集原文ファイルによるバイナリフォーマット定義ファイルの生成方法については，「4.5　COBOL登録集原文ファイルからのバイナリフォーマット定義ファイルの生成」を参照してください。

注意事項

サイズ0要素は，逐次構成では定義できません。

逐次構成である親要素の構成要素として定義した場合，バイナリフォーマット定義の検証でエラー（KECT24040-E）となります。バイナリフォーマット定義の検証の詳細は，「4.4.7　バイナリフォーマット定義ファイルを検証する」を参照してください。

サイズ0要素は，サイズ以外の項目（「個別文字コード」や「埋め字」など）を設定できません。

SIZE句に「0」が指定されている文字列型の基本項目について，選択条件値（CASE句）以外の項目が設定されていた場合，COBOL登録集原文ファイルの変換でエラー（KECT26020-E）が発生します。

サイズ0要素を，選択条件ノードとして使用できません。

COBOL登録集原文ファイルで，選択条件ノードにサイズ0要素を選択した場合，バイナリフォーマット定義生成時の検証でエラー（KECT24039-E）が発生します。

付録N.3　注意事項

選択構成の機能拡張を使用する場合の注意事項について説明します。

(1)　マッピング先にサイズ0要素を使用する場合について

マッピング先にサイズ0要素を使用する場合，サイズ0要素には空ノードをマッピングしてください。データ変換時に空ノード以外の値がマッピングされた場合は，エラー（KDEC40477-E）が発生します。また，何もマッピングされなかった場合もエラー（KDEC40436-E）が発生します。

マッピング定義の例を次に示します。

図N‒2　マッピング先にサイズ0要素を使用した場合の定義例

(2)　CSV形式のセパレータとの併用について

祖先ノードのセパレータ形式に［CSV］を選択した場合，サイズ0要素の選択構成は定義できません。サイズ0要素の選択構成を定義しようとした場合，動作は保障できません。

(3)　サイズ0要素が出現回数の設定によって繰り返し出現する場合について

次に示す条件がすべて当てはまる場合，データ変換時にエラーとなります。

サイズ0要素が入力データの末尾に存在する。

1.の条件のサイズ0要素の祖先ノードで，出現回数の設定が次のどちらかである。

2回以上の範囲指定

データの終端まで（データの省略不可）

選択構成で1.の条件のサイズ0要素が選択される。

上記の条件でエラーとなった場合，次のエラーメッセージが出力されます。

出現回数の設定が2回以上の範囲指定：KDEC40702-E

出現回数の設定がデータの終端まで（データの省略不可）：KDEC40454-E

エラーになるバイナリフォーマット定義の例を次に示します。

図N‒3　エラーになるバイナリフォーマット定義の例（出現回数が範囲指定の場合）

図N‒4　エラーになるバイナリフォーマット定義の例（出現回数がデータの終端までの場合）

付録O　バイナリデータの未定義コードを置換する文字の定義

バイナリデータの文字コード変換処理中に未定義コードを検知した場合，空白文字に置換するのではなく，任意の文字に置換することができます。

図O‒1　未定義コードを任意の文字に置換する例

ここでは，未定義コードを検知した場合，任意の文字に置換する方法について説明します。なお，以降で説明する方法で設定をしなければ，未定義コードは空白文字に変換されます。

付録O.1　前提条件

未定義コードを任意の文字に置換するには，HCSCサーバランタイム定義ファイルのtelegram-undefined-character-codeプロパティにREPLACEを指定する必要があります。

HCSCサーバランタイム定義ファイルの詳細は，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「6.5.6　HCSCサーバランタイム定義ファイル」を参照してください。

付録O.2　検知した未定義コードを指定した文字に置換する処理の流れ

未定義コードを検知した場合に，指定した文字に置換するタイミングは次のとおりです。

バイナリデータをUnicode文字列に変換するとき

Unicode文字列をバイナリデータに変換するとき

Unicode変換を経由してバイナリデータからバイナリデータへ変換する際に，検知した未定義コードを指定した文字に置換する処理の流れを次に示します。

バイナリデータの変換については，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「付録B　データ変換機能の処理概要」を参照してください。

図O‒2　検知した未定義コードを指定した文字に置換する処理の流れ

未定義コードを任意の文字ではなく，スペースに置換する場合の処理の指定については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.1　フォーマットダイアログ」を参照してください。

付録O.3　置換文字コードを指定するJ2EEサーバ用ユーザプロパティ

未定義コードを任意の文字に変換する際に利用する置換文字コードをJ2EEサーバ用ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）に登録します。

usrconf.propertiesの格納先を次に示します。

Windowsの場合

<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥<サーバ名称>¥usrconf.properties

UNIXの場合

/opt/Cosminexus/CC/server/usrconf/ejb/<サーバ名称>/usrconf.properties

usrconf.propertiesの詳細は，次のマニュアルを参照してください。

J2EEサーバの互換モードが推奨モードの場合

マニュアル「アプリケーションサーバ リファレンス 定義編(サーバ定義)」の「2.2.3　usrconf.properties（J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル）」

J2EEサーバの互換モードがV9互換モードの場合

マニュアル「アプリケーションサーバ 機能解説 互換編」の「10.1.1　usrconf.properties（J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル）」

usrconf.propertiesに指定できるプロパティキーについては，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「2.3.9　J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）を設定する」を参照してください。

付録O.4　未定義コードの任意文字置換時の注意事項

(1)　置換時の設定について

不適切な設定によって，半角と全角のシフト状態が崩れたり，バイト数がずれたりして，置換後のデータが壊れることがないようにしてください。

指定した任意の文字へ置き換えるため，次のどれかを設定した場合は注意が必要です。

0バイトの置換

元のサイズより大きいまたは小さいバイト数の指定

未定義文字の指定

シフトコードの指定

エスケープシーケンスの指定

特殊な文字（BOMなど）の指定

半角と全角のシフト状態の変更

(2)　未定義コードの検知

未定義コードの検知は，変換対象のコードが，コード変換テーブルの対応として存在しない場合に行われます。ユーザマッピングテーブルを作成し，変換テーブルに対応を追加したことによって，未定義コードと検知されなくなった場合は，その対応どおりに変換します。意図した変換結果にならない場合，その原因の1つとして，ユーザマッピングテーブルによってテーブルを編集していないかどうかを確認してください。

付録O.5　置換文字コードの設定例

置換文字コードの設定例を次に示します。

(1)　バイナリデータからUnicode文字列へ変換する例（置換種別が半角で半角文字に置換する場合）

変換元の文字コードを「UTF16」とし，入力文字を「[図データ]」（Unicode文字列：0xD840 0xDC0B（サロゲートペア））とします。

バイナリフォーマット定義の［未定義コード置換時の処理］は，「全角・半角スペースに置換する」を指定します。

未定義コードをUnicodeの「a」（0x0061）に変換するプロパティの設定例と，置換結果は次のとおりです。

●プロパティの設定例

csc.dt.undefined.replace.bin2xml=0061

●置換結果

「0xD840 0xDC0B」（未定義コード）→「0x0061」

(2)　バイナリデータからUnicode文字列へ変換する例（置換種別が半角で全角文字に置換する場合）

変換元の文字コードを「UTF16」とし，入力文字を「[図データ]」（Unicode文字列：0xD840 0xDC0B（サロゲートペア））とします。

バイナリフォーマット定義の［未定義コード置換時の処理］は，「全角・半角スペースに置換する」を指定します。

未定義コードをUnicodeの「あ」（0x3042）に変換するプロパティ設定例，および置換結果は次のとおりです。

●プロパティの設定例

csc.dt.undefined.replace.bin2xml=3042

●置換結果

「0xD840 0xDC0B」（未定義コード）→「0x3042」

(3)　バイナリデータからUnicode文字列へ変換する例（置換種別が全角で全角文字に置換する場合）

変換元の文字コードを「UTF16」とし，入力文字を「[図データ]」（Unicode文字列：0xD840 0xDC0B（サロゲートペア））とします。

バイナリフォーマット定義の［未定義コード置換時の処理］は，「全角スペースに置換する」を指定します。

未定義コードをUnicodeの「あ」（0x3042）に変換するプロパティ設定例，および置換結果は次のとおりです。

●プロパティの設定例

csc.dt.undefined.replace.bin2xml.full=3042

●置換結果

「0xD840 0xDC0B」（未定義コード）→「0x3042」

(4)　Unicode文字列からバイナリデータへ置換する例（置換種別が半角の場合）

変換先の文字コードを「KEIS+EBCDIC」とし，入力文字を「[図データ]」（0xFF76）とします。

バイナリフォーマット定義の［未定義コード置換時の処理］は，「全角・半角スペースに置換する」を指定します。

未定義コードをKEIS+EBCDICの「a」（0x81）に変換するプロパティ設定例，および置換結果は次のとおりです。

●プロパティの設定例

csc.dt.undefined.replace.keisC=81

●置換結果

「0xFF76」（未定義コード）→「0x81」

(5)　Unicode文字列からバイナリデータへ置換する例（置換種別が全角の場合）

変換先の文字コードを「KEIS+EBCDIC」とし，入力文字を「[図データ]」（[図データ]：0x4E02）とします。「[図データ]」が未定義文字となり，置換種別を全角にするために入力文字列に「[図データ]」を指定しています。

バイナリフォーマット定義の［未定義コード置換時の処理］は，「全角・半角スペースに置換する」を指定します。

未定義コードをKEIS+EBCDICの「丁」（0xC3FA）に変換するプロパティ設定例，および置換結果は次のとおりです。

●プロパティの設定例

csc.dt.undefined.replace.keisC.full=C3FA

●置換結果

「0x4E02」（未定義コード）→「0xC3FA」

(6)　Unicode文字列からバイナリデータへ置換する例（置換種別が半角で全角文字に置換する場合）

変換先の文字コードを「KEIS+EBCDIC」とし，入力文字を「[図データ]」（0xFF76）とします。

バイナリフォーマット定義の［未定義コード置換時の処理］は，「全角・半角スペースに置換する」を指定します。

未定義コードをKEIS+EBCDICの「丁」（0xC3FA）に変換するプロパティ設定例，および置換結果は次のとおりです。

●プロパティの設定例

csc.dt.undefined.replace.keisC=0A42C3FA0A41※

注※

全角文字に置換するため，シフトコード（0A42と0A41）を定義します。

●置換結果

「0xFF76」（未定義コード）→「0x0A42 0xC3FA 0x0A41」

(7)　Unicode文字列からバイナリデータへ置換する例（置換種別が全角で半角文字に置換する場合）

変換先の文字コードを「KEIS+EBCDIC」とし，入力文字を「[図データ]」（[図データ]：0x4E02）とします。「[図データ]」が未定義文字となり，置換種別を全角にするために入力文字列に「[図データ]」を指定しています。

バイナリフォーマット定義の［未定義コード置換時の処理］は，「全角・半角スペースに置換する」を指定します。

未定義コードをKEIS+EBCDICの「a」（0x81）に変換するプロパティ設定例，および置換結果は次のとおりです。

●プロパティの設定例

csc.dt.undefined.replace.keisC.full=0A41810A42※

注※

半角文字に置換するため，シフトコード（0A42と0A41）を定義します。

●置換結果

「0x4E02」（未定義コード）→「0x0A41 0x81 0x0A42」

(8)　Unicode文字列からバイナリデータへ置換する例（未定義文字を削除する場合）

変換先の文字コードを「MS932」とし，入力文字を「[図データ]」（0x2232）とします。

バイナリフォーマット定義の［未定義コード置換時の処理］は，「全角・半角スペースに置換する」を指定します。

未定義コードを削除（0バイト置換）するプロパティの設定例，および置換結果は次のとおりです。

●プロパティの設定例

csc.dt.undefined.replace.ms932=

●置換結果

「0x2232」（未定義コード）→「」（0バイト置換）

付録P　バイナリデータ内に文字コードが混在する場合の対応

バイナリデータ内で文字コードが混在する場合に，個別文字コードを使用することで単純内容要素ごとに文字コードが指定できます。個別文字コードは，バイナリフォーマット定義ファイル作成時に指定します。

付録P.1　個別文字コードが指定できるデータ種別および指定可能な文字コード

個別文字コードが指定できるデータ種別は，次の要素です。

文字列型

整数型

実数型

要素のサイズが固定でも可変でも，個別文字コードを指定できます。

選択できる文字コード種別については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.1　フォーマットダイアログ」を参照してください。

付録P.2　個別文字コードの指定方法

バイナリフォーマット定義エディタによる設定，およびCOBOL2FDXコンバータによる設定を次に示します。

(1)　バイナリフォーマット定義エディタによる設定

個別文字コードは，［単純内容要素］ダイアログで指定します。

［データ種別］で［文字列］，［整数］，または［実数］を選択し，［個別文字コード］の［指定する］チェックボックスにチェックを入れることで，個別文字コードを指定できます。

［単純内容要素］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.2　単純内容要素ダイアログ」を参照してください。

(2)　COBOL2FDXコンバータによる設定

COBOL登録集原文からバイナリフォーマット定義ファイルを生成する場合の個別文字コードの指定方法について説明します。

COBOL2FDXコンバータ，およびCOBOL登録集原文ファイルによるバイナリフォーマット定義ファイルの生成方法については，「4.5　COBOL登録集原文ファイルからのバイナリフォーマット定義ファイルの生成」を参照してください。

(a)　個別文字コード指定

文字列型要素の個別文字コード指定は，文字列型の基本項目（STRING句）にCHARSET句を指定してください。また，整数型要素の個別文字コード指定は，整数型の基本項目（INTEGER句）にCHARSET句を指定してください。

(b)　個別文字コードの一括指定

個別文字コードの一括指定は，集団項目（複合内容要素）にCHARSET句を指定することで，集団項目の直下にある基本項目（単純内容要素）の文字コードを一括指定できます。

集団項目（複合内容要素）にCHARSET句を指定した場合の動作を次に示します。

指定対象

動作

レコード

フォーマット定義の［文字コード］を設定する。※1

レコード以外の集団項目

直下の［単純内容要素］の［個別文字コード］を設定する。※2※3

注※1

レコードのCHARSET句は，フォーマット定義の文字コード（バイナリフォーマット定義エディタの［フォーマット］ダイアログで設定した文字コード）として使用するため，レコードの直下にある単純内容要素は，基本項目のCHARSET句で個別に設定する必要があります。

注※2

基本項目のCHARSET句で，既に個別文字コードが設定されている単純内容要素については，単純内容要素の設定を優先します。

注※3

一括指定の対象となる単純内容要素は，CHARSET句を指定した集団項目の「直下」にある単純内容要素だけです。配下すべての単純内容要素ではないため，孫の関係に当たる単純内容要素は含まれません。

付録P.3　個別文字コード指定とセパレータを併用する場合の注意事項

個別文字コード指定とセパレータを併用する場合の注意事項について説明します。

セパレータの文字コードは，個別文字コードの設定に関係なく，フォーマット定義の文字コードとなります。

個別文字コードには，次の文字コードを使用できません。

KEIS

IBM_CODE

JEF

KEIS+EBCDIK

KEIS+EBCDIC

IBM_CODE+EBCDIC(LATIN)

IBM_CODE+EBCDIC(KANA)

個別文字コードにJEF+EBCDIC，またはJEF+EBCDIKを指定する場合，各要素のデータは半角シフト状態で終わるようにしてください。全角シフト状態で終わる場合，セパレータの解析ができません。

エスケープ文字は使用できません。［フォーマット］ダイアログ上でエスケープ文字を指定した場合，ダイアログの上部にエラーメッセージが出力され，［OK］ボタンが非活性となります。

CSV形式のデータは使用できません。バイナリフォーマット定義エディタ上でCSV形式を選択した場合，次の動作となります。

バイナリフォーマット定義ファイルの新規作成時に「CSV形式」を選択した場合

［単純内容要素］ダイアログの［個別文字コード］が非活性となり，個別文字コードが設定できなくなります。

複合内容要素の［セパレータ］タブでセパレータ形式に「CSV」を選択した場合

ダイアログの上部にエラーメッセージが出力され，［OK］ボタンが非活性となります。

付録Q　CSV形式の単純内容要素のデータなしの区別

サービスプラットフォームで扱うCSV形式のデータは，単純内容要素が空データ（ダブルクォーテーションの囲みだけ）と，データなし（ダブルクォーテーションの囲みのない空データ）（以降，Nullデータと表記します）では，変換後のDOM上で区別がありません。

ここでは，CSV形式のデータで，空データとNullデータを明確に区別するための方法について説明します。

付録Q.1　空データとNullデータを区別するための処理の概要

サービスプラットフォームは，バイナリフォーマット定義ファイルで定義したnon-XML型変数を，バイナリパース処理で中間形式であるDOMの形に内部的に変換します。CSV形式の空データとNullデータは，DOM上では同様に扱いますが，空データとNullデータを区別するオプションを指定することで，空データとNullデータを区別して変換することができます。

CSV形式のデータを別のCSV形式のデータに変換する際の変換の流れを，次の図に示します。

図Q‒1　CSV形式のデータを別のCSV形式のデータに変換する際の変換の流れ

CSV形式のデータとDOMで，空データとNullデータを区別するための条件を次の表に示します。

表Q‒1　空データとNullデータを区別する際のデータの条件

データ種別

データの条件

データの扱い

CSV形式

""（ダブルクォーテーションだけ）

空データ

（0バイトデータ）

Nullデータ

DOM

nulldata属性※なし，

またはnulldata属性※の値がtrueでも1でもない

空データ

nulldata属性※の値がtrueまたは1

Nullデータ

注※

DOMのnulldata属性については，「付録Q.3　CSV形式のデータおよびDOMの扱われ方」を参照してください。

付録Q.2　空データとNullデータを区別するための設定

CSV形式データの空データとNullデータを区別する設定について説明します。

(1)　前提条件

空データとNullデータの区別は，入力元のバイナリデータがCSV形式であることが前提となります。このため，区別可能な単純内容要素のデータ種別は，CSV形式で使用できる種別だけになります。また，区別可能な要素は，バイナリフォーマット定義エディタ上で，ローカル単純内容要素，かつサイズが可変長であることが前提となります。

空データとNullデータの区別対象となる単純内容要素の条件を，次の表に示します。

表Q‒2　空データとNullデータの区別対象となる単純内容要素の条件

対象

条件

親複合内容要素のセパレータ形式

CSV形式

単純内容要素のデータ種別

データ種別が次のどれかである。

文字列

整数

実数

固定小数部数値

日付時刻

サイズ

可変長（データの終端まで）

(2)　設定方法

空データとNullデータを区別する場合，バイナリフォーマット定義ファイルの［単純内容要素］ダイアログで，［CSV形式］の［空データとNullデータを区別する］チェックボックスをチェックします。

［単純内容要素］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.2　単純内容要素ダイアログ」を参照してください。

［空データとNullデータを区別する］チェックボックスをチェックすると，マッピング定義エディタ上で，対象の要素にnulldata属性が表示されます。

［空データとNullデータを区別する］チェックボックスをチェックした場合とチェックしなかった場合で，それぞれのマッピング画面のイメージを次の図に示します。

図Q‒2　［空データとNullデータを区別する］チェックボックスをチェックした場合とチェックしなかった場合のマッピング画面のイメージ

注意事項

CSVデータの変換元で，空データとNullデータを区別したまま，変換先に引き継ぎたい場合には，マッピング定義上でnulldata属性同士をマッピングし，nulldata属性の値も一緒に引き継ぐ必要があります。

複合内容要素Record配下の各要素に対して，空データとNullデータを区別する設定が有効の場合を例に，nulldata属性の引き継ぎの有無の違いによるデータの差異を，次の図に示します。

図Q‒3　nulldata属性を引き継がない場合と引き継いだ場合の差異

付録Q.3　CSV形式のデータおよびDOMの扱われ方

バイナリフォーマット定義ファイルの［単純内容要素］ダイアログの［CSV形式］の［空データとNullデータを区別する］チェックボックスをチェックした場合（Nullデータを区別する設定が有効の場合）の，CSV形式のデータとDOMの扱われ方について説明します。

(1)　CSV形式のデータの扱われ方

CSV形式のデータでは，空データとNullデータを区別する設定が有効の場合，ダブルクォーテーション（"）の囲みの有無によって，データの扱われ方は次のようになります。

ダブルクォーテーション（"）で囲まれている：空データとして扱われます。

ダブルクォーテーション（"）で囲まれていない：Nullデータとして扱われます。

値がある（空白だけを含む）場合は，空データとNullデータを区別をしないため，Nullデータとして扱われません。

データの内容ごとのデータの扱いを次の表に示します。

表Q‒3　データの扱い（CSV形式のデータ）

データの内容

データの扱い

「"」の囲み

内容

設定※が有効

設定※が無効

あり

空文字列

空

空

空白だけ

空白だけ

空白だけ

空白以外の文字列

空白以外の文字列

空白以外の文字列

なし

空文字列

Null

空

空白だけ

空白だけ

空白だけ

空白以外の文字列

空白以外の文字列

空白以外の文字列

注※

空データとNullデータを区別する設定を表します。

空データとNullデータを区別する設定が有効の場合のデータの扱われ方の例を次に示します。

CSV形式のデータ※

データの扱われ方

,"",

空

,,

Null

,"△△△",

"△△△"

（空白を埋め字とし，不要文字を削除する場合は空）

,△△△,

"△△△"

（空白を埋め字とし，不要文字を削除する場合は空）

,a,

a

（凡例）

△：半角スペース

注※

コンマ（,）で囲まれた中央部分が対象のデータです。

(2)　DOMの扱われ方

DOMでは，空データとNullデータを区別する設定が有効の場合，対象の単純内容要素にnulldata属性が指定できるようになり，属性の値で「空」と「Null」が区別されます。指定できるnulldata属性の属性値を次に示します。

属性の型はxsd:boolean型で，"true"，"false"，"1"，"0"を設定できます。

"true"または"1"の場合は「真」，"false"または"0"の場合は「偽」になります。

設定可能な値以外の値が指定された場合は，「偽」になります。

属性値の大文字と小文字を区別し，先頭および終端の空白は削除してから判定します。

nulldata属性の属性値が「真」の場合「Null」として扱われ，要素に値が設定されていても無視します（「Null」と解釈します）。nulldata属性がない場合，または属性値が「偽」の場合，要素の値で扱われます。

DOMをCSV形式に戻す場合のデータの扱いを次の表に示します。

表Q‒4　データの扱い（DOM）

DOM

CSV形式のデータ

nulldata属性の属性値

要素の値

データの扱い

"true"，"1"

空文字列

Null

空白だけ

空白以外の文字列

"false"，"0"

"true"以外の値，"1"以外の値

属性の指定なし

空文字列

空

空白だけ

空白だけ

空白以外の文字列

空白以外の文字列

空データとNullデータを区別する設定が有効の場合のデータの扱われ方の例を次に示します。DOMのelem要素が，空データとNullデータを区別する設定が有効となっている単純内容要素に対応しています。

DOM

データの扱われ方

<elem/>

空

<elem nulldata="true"/>

Null

<elem>△△△</elem>

"△△△"

（空白を埋め字とし，不要文字を削除する場合は空）

<elem nulldata="true">△△△</elem>

Null

<elem>a</elem>

a

<elem nulldata="true">a</elem>

Null

<elem nulldata="1△">a</elem>

Null

<elem nulldata="TRUE">a</elem>

a

（凡例）

△：半角スペース

付録Q.4　CSV形式のデータとDOMの相互変換

空データとNullデータを区別する設定が有効な場合の，CSV形式データとDOMの相互変換について説明します。

(1)　CSV形式からDOMへの変換時の内容

DOMへの変換では，空データとNullデータを区別する設定が有効の場合，CSV形式のデータを読み込む際に「空」と「Null」を区別します。入力データが「空」に該当する場合，DOMのうち対応する要素のnulldata属性に「false」を出力します。入力データが「Null」に該当する場合，nulldata属性に「true」を出力します。

空データとNullデータを区別する設定が有効の場合の，CSV形式のデータからDOMへの変換時の内容を次の表に示します。

表Q‒5　CSV形式のデータからDOMへの変換時の内容

データの扱い

DOMの内容※

空

<elem nulldata="false"/>

Null

<elem nulldata="true"/>

空白だけ

<elem>［空白］</elem>

ただし，空白を削除する設定の場合は，<elem/>

空白以外の文字列

<elem>［空白以外の文字列］</elem>

注※

対応するFDXの単純内容要素の要素名はすべて「elem」とします。

CSV形式のデータからDOMへの変換例を次の表に示します。

表Q‒6　CSV形式のデータからDOMへの変換例

変換元

変換先

CSV形式のデータ※1

バイナリフォーマット定義エディタの設定※2

DOM※5

データ種別

埋め字

不要文字

空データとNullデータの区別

,"",

文字列

文字列型数値※3

日付時刻※4

（任意）

（任意）

有効

<elem nulldata="false"/>

無効

<elem/>

,,

文字列

文字列型数値※3

日付時刻※4

（任意）

（任意）

有効

<elem nulldata="true"/>

無効

<elem/>

,"△△△",

,△△△,

文字列

スペース

削除する

（任意）

<elem/>

削除しない

<elem>△△△</elem>

空文字（0x00）

空文字までをデータとする

−

<elem>△△△</elem>

空文字（0x00）

（任意）

<elem>△△△</elem>

文字列型数値※3

スペース

削除する

（任意）

エラー

（有効な数値でない）

削除しない

エラー

（有効な数値でない）

0

（任意）

エラー（不正な文字）

日付時刻※4

−

−

（任意）

エラー

（有効な数値でない）

,"20190101",

,20190101,

文字列

文字列型数値※3

（任意）

（任意）

（任意）

<elem>20190101</elem>

日付時刻※4

−

−

<elem>20190101</elem>

（凡例）

△：半角スペース

−：該当する設定がありません

注※1

コンマ（,）で囲まれた中央部分が対象のデータです。

注※2

サイズは，すべて「可変長（データの終端まで）」とします（「サイズノード指定」は含みません）。

注※3

文字列型数値は，整数，実数，固定小数部数値を指します。

注※4

日付時刻の形式は，"CCYYMMDD"を選択しているとします。

注※5

対応するFDXの単純内容要素の要素名は，すべて「elem」とします。

(2)　DOMからCSV形式への変換時の内容

DOMを読み込む際に，空データとNullデータを区別する設定が有効の場合，「空」と「Null」を区別します。入力データが「空」に該当する場合，ダブルクォーテーション（"）の囲みを出力します。入力データが「Null」に該当する場合，何も出力しません。

入力データが「空」または「Null」に該当する場合，バイナリフォーマット定義の［出力時のダブルクォーテーション「"」の囲み］チェックボックスの指定は無視されます。入力データが「空」でも「Null」でもない場合は，［出力時のダブルクォーテーション「"」の囲み］チェックボックスの指定が有効となります。

また，入力データがバイナリフォーマット定義で指定された［埋め字］だけで，［不要文字］が削除する設定になっている場合は，不要文字が削除されて空となります。この場合，空データとNullデータを区別する設定が有効であればダブルクォーテーション（"）で囲まれるので，「空」と区別できます。空データとNullデータを区別する設定が無効の場合は，ダブルクォーテーション（"）で囲まないで出力されます。

空データとNullデータを区別する設定が有効の場合の，DOMからCSV形式への変換時の内容を次の表に示します。

表Q‒7　DOMからCSV形式への変換時の内容

データの扱い

バイナリフォーマット定義の設定

CSV形式のデータ※

「"」の囲み

不要文字

空

あり

削除する

,"",

削除しない

なし

削除する

削除しない

Null

あり

削除する

,,

削除しない

なし

削除する

削除しない

空白だけ

あり

削除する

,"",

削除しない

,"［空白］",

なし

削除する

,"",

削除しない

,［空白］,

空白以外の文字列

あり

削除する

,"［空白以外の文字列］",

削除しない

なし

削除する

,［空白以外の文字列］,

削除しない

注※

コンマ（,）で囲まれた中央部分が対象のデータです。

DOMからCSV形式のデータへの変換例を次の表に示します。

表Q‒8　DOMからCSV形式のデータへの変換例

変換元

変換先

DOM※1

バイナリフォーマット定義エディタの設定※2

CSV形式のデータ※5

「"」の囲み

データ種別

埋め字

不要文字

空データとNullデータの区別

<elem/>

<elem nulldata="false"/>

<elem nulldata="0"/>

あり

文字列

文字列型数値※3

日付時刻※4

（任意）

（任意）

有効

,"",

無効

,,

なし

（任意）

（任意）

有効

,"",

無効

,,

<elem nulldata="true"/>

<elem nulldata="1"/>

<elem nulldata="true">△△△</elem>

<elem nulldata="true">a</elem>

（任意）

文字列

文字列型数値※3

日付時刻※4

（任意）

（任意）

有効

,,

<elem>△△△</elem>

あり

文字列

スペース

削除する

（任意）

,"",

削除しない

,"△△△",

空文字（0x00）

空文字までをデータとする

−

,"△△△",

空文字（0x00）

削除する

,"",

削除しない

,"△△△",

なし

スペース

削除する

有効

,"",

無効

,,

削除しない

（任意）

,△△△,

空文字（0x00）

空文字までをデータとする

−

（任意）

,△△△,

空文字（0x00）

削除する

有効

,"",

無効

,,

削除しない

（任意）

,△△△,

あり

文字列型数値※3

（任意）

（任意）

（任意）

,"0",

なし

（任意）

（任意）

（任意）

,0,

あり

日付時刻※4

−

−

（任意）

,"20000101",

なし

−

−

（任意）

,20000101,

<elem>20190101</elem>

あり

文字列

文字列型数値※3

（任意）

（任意）

（任意）

,"20190101",

なし

（任意）

（任意）

（任意）

,20190101,

<elem>2019-01-01</elem>

あり

日付時刻※4

−

−

（任意）

,"20190101",

なし

−

−

（任意）

,20190101,

（凡例）

△：半角スペース

−：該当する設定がありません

注※1

対応するFDXの単純内容要素の要素名は，すべて「elem」とします。

注※2

サイズは，すべて「可変長（データの終端まで）」とします（「サイズノード指定」は含みません）。

注※3

文字列型数値は，整数，実数，固定小数部数値を指します。

注※4

日付時刻の形式は，"CCYYMMDD"を選択しているとします。

注※5

コンマ（,）で囲まれた中央部分が対象のデータです。

付録R　LOW-VALUE（0x00で埋められたデータ）と空要素を相互に変換する場合の対応

バイナリデータ変換では，LOW-VALUE変換オプションを使用すると，COBOL特有のデータ形式であるLOW-VALUE（0x00で埋められたデータ）を，空要素に変換できます。また，空要素からLOW-VALUE（0x00で埋められたデータ）への変換もできます。

ここでは，LOW-VALUEと空要素を相互に変換するためのLOW-VALUE変換オプションについて説明します。

付録R.1　前提条件

LOW-VALUE変換オプションに対応する要素およびサイズ種別を次の表に示します。

表R‒1　LOW-VALUE変換オプションに対応する要素およびサイズ種別

対象

条件

LOW-VALUE変換指定元要素

単純内容要素でかつデータ種別が次のどれかである。

文字列

整数

実数

固定小数部数値

サイズ種別

固定長である。

付録R.2　設定方法

バイナリフォーマット定義エディタによる設定，およびCOBOL2FDXコンバータによる設定を次に示します。

(1)　バイナリフォーマット定義エディタによる設定

LOW-VALUE変換オプションは，［単純内容要素］ダイアログで指定します。

［単純内容要素］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.2　単純内容要素ダイアログ」を参照してください。

(a)　データ種別が文字列型の場合の設定方法

［単純内容要素］ダイアログの［構成要素］タブを選択し，次の情報を設定します。

［データ種別］

［文字列］を選択します。

［サイズ］

［固定］チェックボックスにチェックを入れます。

［埋め字］

［スペース］を選択します。

［COBOLデータ形式］

［LOW-VALUEの変換］チェックボックスをチェックします。

(b)　データ種別が整数型，実数型，および固定小数部数値型の場合の設定方法

［単純内容要素］ダイアログの［構成要素］タブを選択し，次の情報を設定します。

［データ種別］

［整数］，［実数］または［固定小数部数値］を選択します。

［サイズ］

［固定］チェックボックスにチェックを入れます。

［COBOLデータ形式］

［LOW-VALUEの変換］チェックボックスをチェックします。

(c)　注意事項

LOW-VALUE変換オプションが設定された要素を，ノード指定（選択条件ノード，サイズノード，および出現回数ノード）に使用できません。

バイナリフォーマット定義がCSV形式の場合は，LOW-VALUE変換オプションが使用できません。

(2)　COBOL2FDXコンバータによる設定

LOW-VALUE変換オプションを使用する場合は，文字列型の基本項目（STRING句），または整数型の基本項目（INTEGER句）に，CONVERT-LOW-VALUE句を追加してください。

COBOL2FDXコンバータ，およびCOBOL登録集原文ファイルによるバイナリフォーマット定義ファイルの生成方法については，「4.5　COBOL登録集原文ファイルからのバイナリフォーマット定義ファイルの生成」を参照してください。

注意事項

CONVERT-LOW-VALUE句を定義した場合，次の条件が満たされていなければエラーになります。

文字列型の基本項目（STRING句）

SIZE句が整数（固定長かつ0でない），かつEMBEDDING-CHARACTERがSPACE。

整数型の基本項目（INTEGER句）

SIZE句が整数（固定長）。

付録S　用語解説

マニュアルで使用する用語について

マニュアル「アプリケーションサーバ & BPM/ESB基盤 用語解説」を参照してください。

索引

数字

1つの文字列から一部分の文字列を取り出す[1]

A

APIを使用したデータ変換[1]

assign要素の変換〔BPEL1.1〕[1]

assign要素の変換〔BPEL2.0〕[1]

B

BitOpObjects（論理演算ファンクション）[1]

BPEL1.1のビジネスプロセス定義をインポートする場合[1]

BPEL2.0のビジネスプロセス定義をインポートする場合[1]

BPELのサポート範囲[1]

BPELファイルの作成[1]

C

CalculateObjects（数値演算ファンクション）[1]

ChooseObjects（選択ファンクション）[1]

COBOL登録集原文ファイルからのバイナリフォーマット定義ファイルの生成[1]

COBOL登録集原文ファイルの記述規則[1]

COBOL登録集原文ファイルの規則[1]

Code Converterによる拡張[1]

ConcatenateObjects（文字列連結ファンクション）[1]

ConstantObjects（定数ファンクション）[1]

ContainObjects（文字列調査ファンクション）[1]

CopyObjects（変換先ノードへのマッピング）[1]

correlationSets要素の変換〔BPEL1.1〕[1]

correlationSets要素の変換〔BPEL2.0〕[1]

CountObjects（ノード数取得ファンクション）[1]

cscgenbinaryコマンドの使用方法[1]

cscjson2xsdコマンド[1]

cscjson2xsdコマンド〔JSON変換ツール〕[1]

cscjsonxmlconvコマンド〔JSON変換ツール〕[1]

CSCMsgServerExceptionクラス[1]

CSCOwnCodeConverterインターフェース[1]

CSCOwnCodeReaderContextインターフェース[1]

CSCOwnCodeReaderインターフェース[1]

CSV形式の単純内容要素のデータなしの区別[1]

currentDateTime（システム日付取得関数）[1]

CustomObjects（カスタムファンクション）[1]

D

DBアダプタで取得したデータの自動マッピング[1]

DBアダプタで取得したデータのフォーマットの変換例[1]

DBキューを利用したサービス部品の適用範囲[1]

DBクライアント（HCSCサーバ）側の設定[1]

DBクライアントの環境変数の設定[1]

DBサーバ側の設定[1]

DBサーバの構築および環境設定[1]

E

Eclipseに関する注意事項[1]

element名[1]

empty要素の変換〔BPEL1.1〕[1]

empty要素の変換〔BPEL2.0〕[1]

Excelを利用したマッピング定義時の注意事項[1]

Excelを利用したマッピング定義のインポート[1]

Excelを利用したマッピング定義のエクスポート[1]

ExistObjects（ノード調査ファンクション）[1]

F

faultHandlers要素の変換〔BPEL1.1〕[1]

faultHandlers要素の変換〔BPEL2.0〕[1]

flow要素の変換〔BPEL1.1〕[1]

flow要素の変換〔BPEL2.0〕[1]

FormatObjects（数値フォーマット変換ファンクション）[1]

G

getSystemEnv（環境変数取得関数）[1]

getWorkFolderPath（作業フォルダパス取得関数）[1]

H

HCSC簡易セットアップ画面（［サーバ名称］タブ）[1]

HCSC簡易セットアップ画面（［メイン］タブ）[1]

HCSC簡易セットアップ画面で入力する項目[1]

HCSC簡易セットアップ機能[1]

HCSC簡易セットアップ機能で構築できる環境[1]

HCSC簡易セットアップ機能でセットアップした組み込みデータベースの運用[1]

HCSC簡易セットアップ機能でセットアップしたテスト環境の運用[1]

HCSC簡易セットアップ機能の実行[1]

HCSCコンポーネントの一覧を更新する[1]

HCSCコンポーネントの情報の参照[1]

HCSCコンポーネントの情報を表示する[1]

HCSCコンポーネントのバージョン管理[1]

HCSCコンポーネントのパッケージングと配備定義[1]

HCSCコンポーネントをHCSCサーバに配備して開始する処理の一括実行[1]

HCSCコンポーネントをHCSCサーバに配備して開始する方法[1]

HCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除する処理の一括実行[1]

HCSCコンポーネントを停止してHCSCサーバから削除する方法[1]

HiRDB/Single Serverのインストール[1]

HiRDB SQL Executerのインストールおよび環境変数の設定[1]

I

IBM漢字コードの文字セットの変更[1]

if要素の変換〔BPEL2.0〕[1]

invoke要素の変換〔BPEL1.1〕[1]

invoke要素の変換〔BPEL2.0〕[1]

J

J2EEサーバの互換モードの選択[1]

Java雛形ファイル[1]

Java雛形ファイルの生成[1]

Javaプログラムのコーディング，ビルド，およびデバッグ[1]

Javaプログラムのパッケージング[1]

Java呼出アクティビティ[1]

JMSのサービスリクエスタ[1]

JMSメッセージを生成する〔標準の非同期受付（MDB（DBキュー））〕[1]

JMSメッセージを生成する〔標準の非同期受付（MDB（WS-R））〕[1]

JMSメッセージを送信する〔標準の非同期受付（MDB（DBキュー））〕[1]

JMSメッセージを送信する〔標準の非同期受付（MDB（WS-R））〕[1]

JSON形式からXML形式に変換する際のオブジェクト名の順序付け[1]

JSON形式データに対応するXMLスキーマの生成[1]

JSONデータの変換[1]

JSON変換ツールの概要[1]

JSON変換ツールの実行例[1]

JSON変換ツールの注意事項[1]

JSON変換ツールを使用したデータ変換[1]

JSON-XML変換APIの障害対策[1]

JSON-XML変換APIの詳細[1]

JSON-XML変換APIの使用方法[1]

JSON-XML変換APIの使用例[1]

JSON-XML変換API変換定義の設定[1]

JSON-XML変換APIを使用したデータの形式変換[1]

JSON-XML変換結果の確認[1]

JSON-XML変換で扱うJSONと標準仕様のJSONとの差異[1]

JSON-XML変換定義ファイルの設定[1]

JSON-XML変換に関する注意事項[1]

JSON-XML変換の規則[1]

L

LengthObjects（文字数取得ファンクション）[1]

LoopObjects（くり返しファンクション）[1]

LOW-VALUE（0x00で埋められたデータ）と空要素を相互に変換する場合の対応[1]

lrtrim（前後空白除去関数）[1]

N

NameObjects（ノード名取得ファンクション）[1]

Namespaces（名前空間情報）[1]

NotObjects（否定演算ファンクション）[1]

P

process要素の変換〔BPEL1.1〕[1]

process要素の変換〔BPEL2.0〕[1]

R

RadixObjects（基数変換ファンクション）[1]

RDエリアの準備[1]

RDエリアの未使用領域を確認する[1]

receive要素の変換〔BPEL1.1〕[1]

receive要素の変換〔BPEL2.0〕[1]

Reliable Messagingのローカルキューを利用したサービス部品の適用範囲[1]

Reliable Messaging用のユーザ権限の設定およびRDエリアの準備[1]

ReplaceObjects（値置換えファンクション）[1]

reply要素の変換〔BPEL1.1〕[1]

reply要素の変換〔BPEL2.0〕[1]

RoundObjects（端数処理ファンクション）[1]

S

scope要素の変換〔BPEL1.1〕[1]

scope要素の変換〔BPEL2.0〕[1]

sequence要素の変換〔BPEL1.1〕[1]

sequence要素の変換〔BPEL2.0〕[1]

SessionBeanの作成条件[1]

SessionBeanを利用したサービス部品の適用範囲[1]

ShiftObjects（シフト演算ファンクション）[1]

soap:binding要素[1]

soap:body要素[1]

soap:fault要素[1]

soap:header要素[1]

soap:operation要素[1]

SOAP1.1/1.2併用モード[1]

SOAP1.1モード[1]

SOAP受付に要求を出すサービスリクエスタ[1]

SOAP受付またはSOAPアダプタのWSDLファイル，およびSessionBeanアダプタのEARファイルのエクスポートについて[1]

SOAP受付またはSOAPアダプタのヘッダ電文の定義方法[1]

SOAPモードの確認[1]

SOAPモードのサポート範囲[1]

SOAPモードの種類[1]

SOAPモードの選択[1]

SOAPモードを変更する[1]

SOAに基づいたシステム開発の概要[1]

SubstringObjects（部分文字列取得ファンクション）[1]

SumObjects（総和ファンクション）[1]

switch要素の変換〔BPEL1.1〕[1]

T

throw要素の変換〔BPEL1.1〕[1]

throw要素の変換〔BPEL2.0〕[1]

TP1/Server Base Enterprise Option（TP1/EE）のサービスリクエスタ[1]

TrimObjects（空白除去ファンクション）[1]

V

V9互換モード[1]

variables要素の変換〔BPEL1.1〕[1]

variables要素の変換〔BPEL2.0〕[1]

W

wait要素の変換〔BPEL1.1〕[1]

wait要素の変換〔BPEL2.0〕[1]

Webサービスを利用したサービス部品の適用範囲[1]

while要素の変換〔BPEL1.1〕[1]

while要素の変換〔BPEL2.0〕[1]

wsdl:fault要素[1]

wsdl:import要素[1]

wsdl:operation要素〔SOAP1.1/1.2併用モード〕[1]

wsdl:operation要素〔SOAP1.1モード〕[1]

wsdl:port要素[1]

wsdl:service要素[1]

wsdl:types要素〔SOAP1.1/1.2併用モード〕[1]

wsdl:types要素〔SOAP1.1モード〕[1]

WSDL1.1仕様のサポート範囲[1]

WSDLを取得する〔標準の同期受付（Webサービス/JAX-WSエンジン）〕[1]

WSDLを取得する〔標準の同期受付（Webサービス/SOAP通信基盤）〕[1]

WSDLを登録する[1]

WSDLを編集する〔SOAP受付（Webサービス/SOAP通信基盤）〕[1]

X

XML Schema型dateTime[1]

XML Schema型duration[1]

XMLスキーマの適用範囲[1]

XMLフォーマット定義ファイル[1]

XpathObjects（XPathファンクション）[1]

XPathの評価[1]

xsd:schema要素[1]

あ

空きページおよび空きセグメントを解放する[1]

アクティビティ[1]

アクティビティからの相関セットの設定[1]

アクティビティ定義ダイアログのXPathの指定[1]

アクティビティの移動と連結[1]

アクティビティのオートコネクト[1]

アクティビティの定義[1]

アクティビティの定義情報を変更する[1]

アクティビティの配置と連結[1]、[2]

アクティビティの連結条件[1]

アクティビティ名を変更する[1]

アクティビティを配置する[1]

アクティビティを連結する[1]

値置換えファンクション[1]

アンインストール[1]

い

移行の対象となるバージョン[1]

インスタンスを生成する〔標準の同期受付（SessionBean）〕[1]

インストール[1]

インポート〔プロジェクト〕[1]

インポート〔リポジトリ〕[1]

う

受付アクティビティ[1]

運用中のビジネスプロセス定義を変更する[1]

え

永続化[1]

エクスポート先のディレクトリ名およびファイル名のリネームについて[1]

エクスポート実行時に削除されるディレクトリ[1]

エクスポート時の同名ファイルの定義と検証[1]

エクスポート〔プロジェクト〕[1]

エクスポート〔リポジトリ〕[1]

エラー情報を取得する〔SOAP受付（Webサービス/SOAP通信基盤）〕[1]

エラー情報を取得する〔標準の同期受付（SessionBean）〕[1]

エラー情報を取得する〔標準の同期受付（Webサービス/JAX-WSエンジン）〕[1]

エラー情報を取得する〔標準の同期受付（Webサービス/SOAP通信基盤）〕[1]

お

応答アクティビティ[1]

応答電文[1]

応答電文を取得する〔SOAP受付（Webサービス/SOAP通信基盤）〕[1]

応答電文を取得する〔標準の同期受付（SessionBean）〕[1]

応答電文を取得する〔標準の同期受付（Webサービス/JAX-WSエンジン）〕[1]

応答電文を取得する〔標準の同期受付（Webサービス/SOAP通信基盤）〕[1]

応答電文を取得する〔標準の非同期受付（MDB（DBキュー））〕[1]

応答電文を取得する〔標準の非同期受付（MDB（WS-R））〕[1]

応答用のキューを設定する〔標準の非同期受付（MDB（DBキュー））〕[1]

応答用のキューを設定する〔標準の非同期受付（MDB（WS-R））〕[1]

応答を取り出す〔標準の非同期受付（MDB（DBキュー））〕[1]

応答を取り出す〔標準の非同期受付（MDB（WS-R））〕[1]

オブジェクトを生成する〔SOAP受付（Webサービス/SOAP通信基盤）〕[1]

オブジェクトを生成する〔標準の同期受付（Webサービス/JAX-WSエンジン）〕[1]

オブジェクトを生成する〔標準の同期受付（Webサービス/SOAP通信基盤）〕[1]

オペレーションを割り当てる[1]

か

開始アクティビティ[1]

開発から実運用までの流れ[1]

開発環境を使用するためのセットアップ[1]

開発時の注意事項[1]

開発手順[1]

外部バインディングファイルを利用したWSDLのカスタマイズ[1]

概要WSDLを作成する[1]

概要インターフェースを検討する[1]

拡張関数[1]

カスタムファンクションで使用するJavaプログラムの作成[1]

空データとNullデータを区別するための処理の概要[1]

空データとNullデータを区別するための設定[1]

環境設定[1]

環境変数グループの設定[1]

き

基数変換する[1]

基数変換ファンクション[1]

基本アクティビティに関連する要素の変換〔BPEL1.1〕[1]

基本アクティビティに関連する要素の変換〔BPEL2.0〕[1]

旧バージョンからの移行[1]

旧バージョンからの移行手順[1]

旧バージョンで開発環境と運用環境のリポジトリを共有していた場合の移行手順[1]

く

空白除去ファンクション[1]

組み込みデータベースの構築[1]

組み込みデータベースの再起動[1]

組み込みデータベースの同時接続数の設定[1]

クラスタからHCSCコンポーネントを削除する[1]

クラスタにHCSCコンポーネントを追加する[1]

繰り返しアクティビティ[1]

くり返し依存対象が設定された変換元ノードのパスの表示[1]

くり返し依存対象の対応づけ[1]

くり返し依存対象を確認する[1]

くり返し依存対象を変更する[1]

くり返し設定ダイアログを使用してマッピングする[1]

くり返しの設定[1]

くり返しファンクション[1]

くり返しを合成する[1]

くり返しを対応づける[1]

グローバル定義の要素を構成要素に設定する[1]

グローバル変数[1]

け

検証アクティビティ[1]

検証結果の表示〔バイナリフォーマット定義ファイル〕[1]

検証設定[1]

検証内容の表示〔ビジネスプロセス〕[1]

検証内容〔バイナリフォーマット定義ファイル〕[1]

検証内容〔ビジネスプロセス〕[1]

検証方法〔バイナリフォーマット定義ファイル〕[1]

検証方法〔ビジネスプロセス〕[1]

こ

構成の形態，J2EEサーバの互換モード，およびSOAPモードの選択[1]

構成要素[1]

構成要素の開始セパレータを選択して選択条件を設定する[1]

構成要素の選択条件を設定する[1]

構成要素を設定する[1]

構造アクティビティに関連する要素の変換〔BPEL1.1〕[1]

構造アクティビティに関連する要素の変換〔BPEL2.0〕[1]

構文拡張したCOBOL登録集原文を使用する場合の記述規則の変更点[1]

効率良くXMLスキーマを生成する方法〔cscjson2xsdコマンド〕[1]

コード変換機能の拡張（Code Converter使用時）[1]

固定小数部数値[1]

コネクションで連結できる配置済みのアクティビティ[1]

個別文字コードが指定できるデータ種別および指定可能な文字コード[1]

個別文字コード指定とセパレータを併用する場合の注意事項[1]

個別文字コードの指定方法[1]

コメント[1]

コンポーネント共通UOC[1]

さ

サービスアダプタの稼働状況確認を要求するサービスリクエスタの作成（Webサービス・JAX-WSエンジン）[1]

サービスアダプタの稼働状況確認を要求するサービスリクエスタの作成（Webサービス・SOAP通信基盤）[1]

サービスアダプタを作成する[1]

サービスアダプタを指定する要素[1]

サービスアダプタを利用したHTTPヘッダおよびCookie情報の引き継ぎ[1]

サービスクラスを生成する〔標準の同期受付（Webサービス/JAX-WSエンジン）〕[1]

サービス定義XMLファイルでのビジネスプロセス定義の考え方[1]

サービス定義XMLファイルのインポート手順[1]

サービス定義XMLファイルのエクスポート手順[1]

サービス定義XMLファイルの作成と指定内容[1]

サービス定義XMLファイルの内容[1]

サービス定義XMLファイルのルートを指定する要素[1]

サービス定義がエクスポートされる出力ディレクトリの構成[1]

サービス定義のインポート[1]

サービス定義のインポート機能[1]

サービス定義のインポート・エクスポート[1]

サービス定義のインポート・エクスポートの概要[1]

サービス定義のインポート・エクスポートの使用の目的[1]

サービス定義のエクスポート[1]

サービス定義のエクスポート機能[1]

サービスのエミュレーションの設定[1]

サービスの概要インターフェースを検討する[1]

サービスの自動エミュレーション[1]

サービスの手動エミュレーション[1]

サービスの詳細インターフェースを検討する[1]

サービス部品電文[1]

サービス部品電文を作成する（MDB（WS-RまたはDBキュー）の場合）[1]

サービス部品電文を作成する（SessionBeanの場合）[1]

サービス部品電文を作成する（Webサービスの場合）[1]

サービスプラットフォームを利用したシステムの開発[1]

サービス呼出アクティビティ[1]

サービスリクエスタ[1]

サービスリクエスタ（SOAP受付）の作成手順（JAX-WSエンジン）[1]

サービスリクエスタ（SOAP受付）の作成手順（SOAP通信基盤）[1]

サービスリクエスタ（標準の同期受付（SessionBean））の作成手順[1]

サービスリクエスタ（標準の同期受付（Webサービス））の作成手順（JAX-WSエンジン）[1]

サービスリクエスタ（標準の同期受付（Webサービス））の作成手順（SOAP通信基盤）[1]

サービスリクエスタ（標準の非同期受付（MDB（DBキュー）））の作成手順[1]

サービスリクエスタ（標準の非同期受付（MDB（WS-R）））の作成手順[1]

サービスリクエスタが使用するプロトコルと標準受付およびユーザ定義受付の種類[1]

サービスリクエスタ作成の概要[1]

サービスリクエスタの作成[1]

サイズノードが表すデータサイズの単位をバイト数から桁数へ変更する[1]

サイズノードにサイズノード自身のサイズを含めた値を指定する[1]

サイズノードにビット列型のノードを指定する[1]

サイズノードの機能拡張[1]

サブシーケンスの定義方法[1]

差分確認用ドキュメントが出力される出力ディレクトリの構成[1]

差分確認用ドキュメント出力機能[1]

差分確認用ドキュメント出力機能の概要[1]

差分確認用ドキュメント出力機能の実行手順[1]

差分確認用ドキュメント出力機能の実行例[1]

差分確認用ドキュメント出力機能の注意事項[1]

差分確認用ドキュメントの出力[1]

参照できるHCSCコンポーネントの情報[1]

し

システム全体と開発環境の関係[1]

システムを開発する前に[1]

実数[1]

実装方式を決定する[1]

指定した値を代入する[1]

指定文字列の有無，または指定文字列の開始を調査する[1]

自動マッピング時の類似度の判定[1]

シフト演算ファンクション[1]

シフト演算を使用する[1]

終了アクティビティ[1]

出現回数の制御（JSON形式データからXMLスキーマを生成する場合）[1]

出力前の確認事項[1]

順次処理アクティビティ[1]

条件によって異なる値を出力する[1]

小数点以下の端数を処理する[1]

使用するSOAPモード[1]

使用手順[1]

上流設計ツール利用時の前提事項[1]

上流設計ツール利用時のトラブルシューティング[1]

上流設計ツールを利用したシステム開発の概要[1]

上流設計ツールを利用したシステム開発の流れ[1]

上流設計ツールを利用したシステムの開発[1]

上流設計ツールを利用したシステムの開発例[1]

す

推奨モード[1]

数値演算ファンクション[1]

数値型[1]

数値フォーマット変換ファンクション[1]

数値を演算する[1]

数値をフォーマット変換する[1]

スコープアクティビティ[1]

スタブを取得する〔標準の同期受付（SessionBean）〕[1]

スタブを生成する〔SOAP受付（Webサービス/SOAP通信基盤）〕[1]

スタブを生成する〔標準の同期受付（Webサービス/SOAP通信基盤）〕[1]

ステータスの永続化[1]

ステップ実行および再開[1]

せ

整数[1]

設計情報として出力できる情報[1]

設計情報の出力[1]

設計情報の出力に関する注意事項[1]

設計情報の出力方法[1]

接続できるマッピング線の数[1]

設定できるプロパティ〔JSON変換ツール〕[1]

セパレータを設定する[1]

選択条件ノードを選択して選択条件を設定する[1]

選択ファンクション[1]

選択要素なしの選択構成の定義[1]

前提条件[1]

そ

相関セット[1]

相関セットによるプロセスインスタンスの識別[1]

相関セットの新規定義[1]

相関セットの定義[1]

相関セットの定義方法[1]

相関セットの有効範囲[1]

相関セットを利用した定義の例[1]

相関セットを割り当てられるアクティビティ[1]

送信用共用キューを作成する〔標準の非同期受付（MDB（DBキュー））〕[1]

総和ファンクション[1]

ゾーン形式数値[1]

た

待機アクティビティ[1]

待機時間として指定できる文字列[1]

代入アクティビティ[1]

単純内容要素[1]

単純内容要素を設定する[1]

ち

注意事項（サービス定義のエクスポート）[1]

て

定義済みビジネスプロセスを利用してビジネスプロセスを追加する[1]

定義の流れ〔ビジネスプロセス〕[1]

提供しているカスタムファンクション[1]

停止から削除までの処理の流れ[1]

定数ファンクション[1]

ディレクトリ/ファイルのパスの長さに関する制限について[1]

データ型の制御（JSON形式のデータに変換する場合）[1]

データ項目の設定（COBOL85言語の形式を使用する場合）[1]

データ項目の設定（サービスプラットフォームで独自に拡張した形式を使用する場合）[1]

データベースとReliable Messagingの使用有無[1]

データベースとReliable Messagingの使用有無を確認する[1]

データ変換[1]

データ変換APIの機能[1]

データ変換APIの詳細[1]

データ変換APIの使用方法[1]

データ変換APIの使用例[1]

データ変換APIの注意事項[1]

データ変換APIを使用したデータ変換[1]

データ変換APIを使用したデータ変換の概要[1]

データ変換アクティビティ[1]

データ変換アクティビティに指定するマッピング定義の形式[1]

データ変換定義[1]

データ変換定義の注意事項[1]

データ変換に必要なファイルおよび定義[1]

データ変換の定義[1]

データ変換の定義手順[1]

テスト環境のアンセットアップ[1]

テスト環境の運用に必要な情報[1]

テスト環境のカスタマイズ[1]

テスト環境の簡易セットアップ[1]

テスト環境の起動と停止[1]

テスト環境のセットアップ[1]

テスト環境の前提ソフトウェア[1]

デバッグの流れ[1]

転送キューを作成する〔標準の非同期受付（MDB（WS-R））〕[1]

添付ファイルを使用するためのWSDL定義〔SOAP1.1/1.2併用モード〕[1]

添付ファイルを使用するためのWSDL定義〔soap1.1モード〕[1]

電文の種類[1]

電文の流れ[1]

電文フォーマット[1]

電文フォーマット（XMLフォーマット定義ファイル）の作成方法[1]

電文フォーマット（バイナリフォーマット定義ファイル）の作成方法[1]

電文フォーマット定義ファイル[1]

電文フォーマット定義ファイルの作成[1]

電文フォーマットとデータ変換[1]

電文フォーマットの作成[1]

電文フォーマットの種類[1]

電文フォーマットの変更[1]

電文フォーマットファイルの参照ファイルのエクスポート[1]

電文フォーマットを変更した場合の定義手順[1]

と

同一のName要素を複数行に定義できるオブジェクト[1]

な

名前空間接頭辞オプション[1]

に

入出力データが0バイトとなるケースの選択構成の定義[1]

の

ノード条件を設定する[1]

ノード数取得ファンクション[1]

ノード数を代入する[1]

ノード調査ファンクション[1]

ノードの有無を調査する[1]

ノード名取得ファンクション[1]

ノード名を代入する[1]

ノード・タスクを詳細化する[1]

は

バイト列[1]

バイト列型[1]

バイト列型数値[1]

バイナリデータ内に文字コードが混在する場合の対応[1]

バイナリデータの未定義コードを置換する文字の定義[1]

バイナリデータを作成する〔標準の非同期受付（MDB（DBキュー））〕[1]

バイナリデータを受信用共用キューに設定する〔標準の非同期受付（MDB（DBキュー））〕[1]

バイナリフォーマット定義の注意事項[1]

バイナリフォーマット定義ファイル[1]

バイナリフォーマット定義ファイルからXMLスキーマファイルの生成[1]

バイナリフォーマット定義ファイルの作成の流れ[1]

バイナリフォーマット定義ファイルの生成方法[1]

バイナリフォーマット定義ファイルのデータ型[1]

バイナリフォーマット定義ファイルの文字コードの種類[1]

バイナリフォーマット定義ファイルを検証する[1]

バイナリフォーマット定義ファイルを新規作成する[1]

バイナリフォーマット定義ファイルを編集する[1]

配備から開始までの処理の流れ[1]

配備定義[1]

配備できるクラスタ（または単一のHCSCサーバ）[1]

ハイレベル・ビジネスプロセスを作成する[1]

端数処理ファンクション[1]

パック形式数値[1]

パッケージング[1]

パッケージングから配備定義までの流れ[1]

パッケージングと配備定義の概要[1]

パラメタを設定する〔標準の同期受付（SessionBean）〕[1]

パラメタを設定する〔標準の同期受付（Webサービス/JAX-WSエンジン）〕[1]

パラメタを設定する〔標準の同期受付（Webサービス/SOAP通信基盤）〕[1]

パラメタを設定する〔標準の非同期受付（MDB（DBキュー））〕[1]

パラメタを設定する〔標準の非同期受付（MDB（WS-R））〕[1]

ひ

ビジネスプロセスおよびアクティビティの定義情報を変更する[1]

ビジネスプロセス全体の定義に関連する要素の変換〔BPEL1.1〕[1]

ビジネスプロセス全体の定義に関連する要素の変換〔BPEL2.0〕[1]

ビジネスプロセスの概要を設計する[1]

ビジネスプロセスの検証[1]

ビジネスプロセスの再実行を要求するサービスリクエスタの作成（SessionBean）[1]

ビジネスプロセスの再実行を要求するサービスリクエスタの作成（Webサービス・JAX-WSエンジン）[1]

ビジネスプロセスの再実行を要求するサービスリクエスタの作成（Webサービス・SOAP通信基盤）[1]

ビジネスプロセスの削除[1]

ビジネスプロセスの追加[1]

ビジネスプロセスの定義[1]

ビジネスプロセスの定義情報を変更する[1]

ビジネスプロセスのデバッグ[1]

ビジネスプロセスのデバッグで実施できる操作[1]

ビジネスプロセスのデバッグの開始[1]

ビジネスプロセスのデバッグの終了[1]

ビジネスプロセスのデバッグの準備[1]

ビジネスプロセスのデバッグの手順[1]

ビジネスプロセスの内容の定義[1]

ビジネスプロセスのバージョンアップ[1]

ビジネスプロセスの描画情報の指定[1]

ビジネスプロセスの描画情報ファイルの出力有無[1]

ビジネスプロセスの描画情報を指定する要素[1]

ビジネスプロセスの編集[1]

ビジネスプロセスの保存[1]

ビジネスプロセスをインポートする[1]

ビジネスプロセスを指定する要素[1]

ビジネスプロセスを出力する[1]

ビジネスプロセスを詳細化する[1]

ビジネスプロセスを新規に追加する[1]

ビジネスプロセスを新規に追加する〔BPELファイルのインポート〕[1]

ビジネスプロセスを新規に追加する〔未定義のビジネスプロセス〕[1]

日付時刻型[1]

ビット列[1]

ビット列型[1]

否定演算ファンクション[1]

否定演算を使用する[1]

評価版からの移行[1]

表形式XMLスキーマ定義ファイルの定義詳細[1]

表形式XMLファイルのインポート[1]

表形式XMLファイルの作成[1]

標準電文[1]

標準電文を作成する[1]

標準の同期受付（SessionBean）に要求を出すサービスリクエスタ[1]

標準の同期受付（Webサービス）に要求を出すサービスリクエスタ（JAX-WSエンジン）[1]

標準の同期受付（Webサービス）に要求を出すサービスリクエスタ（SOAP通信基盤）[1]

標準の非同期受付（MDB（DBキュー））に要求を出すサービスリクエスタ[1]

標準の非同期受付（MDB（WS-R））に要求を出すサービスリクエスタ[1]

ふ

ファンクションのコピー[1]

ファンクションの貼り付け[1]

ファンクション名の直接編集[1]

ファンクション名の編集方法[1]

ファンクションをコピーして貼り付ける[1]

ファンクションを削除する[1]

ファンクションを使用した値またはノードの加工[1]

フォーマット情報を設定する〔CSV以外の形式の場合〕[1]

フォーマット情報を設定する〔CSV形式の場合〕[1]

フォーマットの変換方法〔DBアダプタで取得したデータのフォーマット変換例〕[1]

フォルト処理を定義する[1]

フォルト送出アクティビティ[1]

複合内容要素[1]

複合内容要素を設定する[1]

複数のノードセットのノードの数値を合計する[1]

複数の文字列を連結する[1]

符号付2進整数[1]

符号無2進整数[1]

部分文字列取得ファンクション[1]

ブレークポイントの条件設定を変更する[1]

ブレークポイントの設定[1]

ブレークポイントをエクスポート/インポートする[1]

ブレークポイントを削除する[1]

ブレークポイントを追加する[1]

ブレークポイントを無効にする[1]

プロジェクトの管理[1]

プロジェクトの管理とリポジトリの管理[1]

プロジェクトを削除する[1]

プロジェクトを作成する[1]

プロセスインスタンスの識別[1]

プロセスインスタンスの実行履歴を削除する[1]

プロセスの属性を設定する[1]

プロパティの指定に関する注意事項〔JSON変換ツール〕[1]

プロパティファイルの指定方法〔JSON変換ツール〕[1]

プロパティを設定する[1]

分岐アクティビティ[1]

へ

並列処理アクティビティ[1]

ヘッダ要素およびレコード要素の構成要素を設定する[1]

ヘッダ要素およびレコード要素の出現回数を設定する[1]

変換先ノードの要素から候補を選択して自動でマッピングする[1]

変換先ノードやファンクションの入力値にXPath式を指定する[1]

変換テーブルの作成[1]

変換テーブルの保存[1]

変換テーブルを利用して値を変換する[1]

変換動作の変更オプション〔JSON変換ツール〕[1]

変換ファンクション定義ファイルの作成[1]

変換元ノードの値にある値を付加する[1]

変換元ノードの値を加工して変換先ノードにマッピングする[1]

変換元ノードの値を倍にする[1]

変換元ノードの値を変換先ノードに直接マッピングする[1]

変換元ノードの範囲と変換先ノードの範囲を指定して自動でマッピングする[1]

編集後のファンクション名の表示[1]

編集できる定義ファイル[1]

変数[1]

変数の型[1]

変数の更新[1]

変数の種類[1]

変数の定義[1]

変数の定義方法[1]

変数の表示[1]

変数を割り当てられるアクティビティ[1]

変数・相関セットの確認[1]

変数・相関セットの定義[1]

ほ

補償ハンドラの使用[1]

ま

マッピング[1]

マッピング情報[1]

マッピングする[1]

マッピング線とファンクションを見やすくする[1]

マッピング線を削除する[1]

マッピング対象とマッピング対象外[1]

マッピング対象の範囲を限定する[1]

マッピング定義[1]

マッピング定義のインポート[1]

マッピング定義のエクスポート[1]

マッピング定義のエクスポート形式[1]

マッピング定義のコピー[1]

マッピング定義の設定[1]

マッピング定義の登録[1]

マッピング定義の保存[1]

マッピング定義ファイルの作成（サービス定義XMLファイル）[1]

マッピング定義ファイルを利用する際の注意事項[1]、[2]

マッピング定義をコピーする[1]

マッピング定義をコピーする流れ[1]

マッピング定義をコピーする場合の注意事項[1]

マッピングできるノードおよびファンクションの対応[1]

マッピングの条件[1]

マッピングの注意事項[1]

マッピング元の表示形式[1]

マッピングを取り消す[1]

み

ミドルレベル・ビジネスプロセスを作成する[1]

む

無操作アクティビティ[1]

め

メッセージのスキーマを登録する[1]

メッセージ変換とシステム例外処理を追加する[1]

も

文字コード変換UOC[1]

文字コード変換UOCのjarファイルの開発[1]

文字コード変換UOCを使用するための設定[1]

文字コード変換UOCを利用した文字コード変換[1]

文字コード変換の種類[1]

文字数取得ファンクション[1]

文字列[1]

文字列型数値[1]

文字列調査ファンクション[1]

文字列の空白を除去する[1]

文字列の文字数を代入する[1]

文字列連結ファンクション[1]

ゆ

ユーザが作成した任意のJavaプログラムを呼び出す[1]

ユーザ定義受付（呼出先固定）の一覧を指定する要素[1]

ユーザ定義受付（呼出先選択）を指定する要素[1]

ユーザ定義受付を追加する[1]

ユーザの設定およびスキーマの定義[1]

ユーザマッピングテーブル[1]

よ

要求電文[1]

要求電文を作成する〔標準の同期受付（SessionBean）〕[1]

要求電文を作成する〔標準の同期受付（Webサービス/JAX-WSエンジン）〕[1]

要求電文を作成する〔標準の同期受付（Webサービス/SOAP通信基盤）〕[1]

要求電文を作成する〔標準の非同期受付（MDB（DBキュー））〕[1]

要求電文を作成する〔標準の非同期受付（MDB（WS-R））〕[1]

用語解説[1]

要素を定義する（CSV以外の形式の場合）[1]

要素を定義する（CSV形式の場合）[1]

り

リクエストの送信[1]

リポジトリ[1]

リポジトリの管理[1]

リポジトリの指定[1]

リポジトリの初期化[1]

リポジトリの設定[1]

リポジトリの変更[1]

リポジトリを設定する[1]

利用できるサービス部品の種類と適用範囲[1]

る

類似度の判定方法[1]

ルート要素を設定する〔CSV以外の形式の場合〕[1]

ルート要素を設定する〔CSV形式の場合〕[1]

ルート要素を変更する[1]

れ

例題〔DBアダプタで取得したデータのフォーマット変換例〕[1]

連携パスを設定して各要素のくり返し処理を連動させる[1]

ろ

ローカル定義の単純内容要素を構成要素として設定する[1]

ローカル変数[1]

論理演算ファンクション[1]

論理演算を使用する[1]