Cosminexus アプリケーションサーバ V8

メッセージ 2 KDJE-KDJW編

操作書

3020-3-U42-60

目　　次

前書き

変更内容

はじめに

1.　メッセージの概要

1.1　アプリケーションサーバで出力されるメッセージとマニュアルでの記載個所

1.1.1　システムの構築・運用時またはアプリケーション開発時に出力されるメッセージ

1.1.2　監査ログメッセージ

1.2　このマニュアルで説明するメッセージの分類と参照先

2.　KDJEからKDJWまでのメッセージの概要

2.1　メッセージの出力先

2.1.1　KDJEで始まるメッセージの出力先

2.1.2　KDJRで始まるメッセージの出力先

2.1.3　KDJWで始まるメッセージの出力先

2.2　メッセージの記述形式

3.　KDJE30000からKDJE39999までのメッセージ

3.1　メッセージ一覧

KDJE30000-E

KDJE30003-W

KDJE30004-E

KDJE30005-E

KDJE30006-E

KDJE30007-E

KDJE30008-E

KDJE30010-E

KDJE30011-E

KDJE30012-E

KDJE30013-E

KDJE30014-E

KDJE30015-E

KDJE30016-E

KDJE30017-E

KDJE30018-E

KDJE30019-E

KDJE30020-I

KDJE30021-I

KDJE30022-I

KDJE30024-W

KDJE30025-W

KDJE30026-W

KDJE30027-W

KDJE30028-I

KDJE30030-E

KDJE30031-I

KDJE30033-W

KDJE30034-I

KDJE30040-I

KDJE30041-E

KDJE30042-E

KDJE30043-E

KDJE30044-E

KDJE30045-E

KDJE30046-E

KDJE30047-E

KDJE30048-E

KDJE30050-E

KDJE30051-W

KDJE30052-E

KDJE30060-I

KDJE30061-E

KDJE30065-E

KDJE30066-E

KDJE30070-E

KDJE30200-I

KDJE30201-I

KDJE30202-E

KDJE30203-I

KDJE30204-I

KDJE30205-E

KDJE30206-I

KDJE30207-W

KDJE30208-W

KDJE30209-E

KDJE30220-I

KDJE30221-I

KDJE30222-W

KDJE30223-E

KDJE30224-E

KDJE30225-W

KDJE30226-W

KDJE30230-W

KDJE30231-W

KDJE30232-W

KDJE30233-E

KDJE30234-E

KDJE30250-I

KDJE30251-E

KDJE30252-E

KDJE30253-E

KDJE30254-I

KDJE30255-E

KDJE30256-E

KDJE30257-E

KDJE30258-E

KDJE30259-W

KDJE30260-I

KDJE30261-I

KDJE30262-I

KDJE30263-I

KDJE30264-E

KDJE30300-W

KDJE30310-W

KDJE30311-W

KDJE30380-E

KDJE30400-I

KDJE30401-I

KDJE30402-I

KDJE30403-I

KDJE30404-I

KDJE30405-I

KDJE30406-I

KDJE30410-W

KDJE30411-W

KDJE30413-W

KDJE30420-E

KDJE30421-E

KDJE30423-E

KDJE30424-E

KDJE30429-E

KDJE30430-E

KDJE30431-E

KDJE30432-E

KDJE30433-E

KDJE31000-I

KDJE31001-I

KDJE31002-W

KDJE31003-E

KDJE31004-I

KDJE31005-E

KDJE31006-E

KDJE31007-E

KDJE31008-E

KDJE31009-E

KDJE31010-W

KDJE31011-E

KDJE31012-E

KDJE31013-E

KDJE31014-E

KDJE31015-I

KDJE31016-W

KDJE31017-I

KDJE31018-E

KDJE31019-E

KDJE31020-E

KDJE31021-W

KDJE31022-E

KDJE31023-E

KDJE31024-E

KDJE31025-E

KDJE31026-E

KDJE31027-E

KDJE31028-E

KDJE31030-E

KDJE31031-E

KDJE31032-E

KDJE31800-E

KDJE31801-W

KDJE31802-E

KDJE31803-W

KDJE31804-E

KDJE31805-I

KDJE31806-E

KDJE31808-W

KDJE31809-W

KDJE31810-I

KDJE31812-W

KDJE31813-I

KDJE31814-W

KDJE31815-E

KDJE31816-I

KDJE31817-W

KDJE31818-W

KDJE31819-W

KDJE31820-W

KDJE32000-W

KDJE34000-I

KDJE34001-E

KDJE34002-I

KDJE34003-I

KDJE34004-E

KDJE34005-I

KDJE34006-I

KDJE34007-I

KDJE34008-E

KDJE34009-I

KDJE34010-E

KDJE34011-I

KDJE34012-I

KDJE34013-I

KDJE34014-W

KDJE34015-W

KDJE34016-W

KDJE34017-W

KDJE34018-W

KDJE34019-E

KDJE34020-E

KDJE34021-W

KDJE34022-I

KDJE34023-I

KDJE34024-W

KDJE34025-W

KDJE34026-E

KDJE34027-I

KDJE34029-W

KDJE34030-E

KDJE34200-I

KDJE34201-E

KDJE34202-E

KDJE34203-E

KDJE34204-I

KDJE34205-I

KDJE34206-W

KDJE34207-E

KDJE34208-I

KDJE34209-E

KDJE34210-E

KDJE34211-E

KDJE34212-E

KDJE34213-E

KDJE34214-E

KDJE34215-E

KDJE34216-I

KDJE34217-I

KDJE34218-W

KDJE34219-W

KDJE34220-E

KDJE34221-E

KDJE34222-E

KDJE34223-W

KDJE34224-W

KDJE34225-E

KDJE34226-E

KDJE34228-W

KDJE34229-W

KDJE34230-W

KDJE34231-I

KDJE34232-W

KDJE34233-W

KDJE34234-W

KDJE34235-E

KDJE34236-I

KDJE34237-W

KDJE34238-W

KDJE34239-E

KDJE34240-I

KDJE34241-E

KDJE34242-W

KDJE34243-W

KDJE34244-E

KDJE34245-E

KDJE34246-E

KDJE34247-E

KDJE34248-E

KDJE34249-E

KDJE34250-E

KDJE34251-E

KDJE34252-E

KDJE34253-E

KDJE34254-E

KDJE34255-W

KDJE34256-E

KDJE34257-E

KDJE34258-E

KDJE34259-E

KDJE34260-I

KDJE34261-I

KDJE34262-E

KDJE34263-I

KDJE34264-E

KDJE34265-I

KDJE34266-I

KDJE34300-I

KDJE34301-E

KDJE34302-I

KDJE34303-E

KDJE34304-E

KDJE34305-E

KDJE34306-I

KDJE34307-E

KDJE34308-W

KDJE34309-E

KDJE34310-I

KDJE34311-I

KDJE34312-W

KDJE34314-W

KDJE34315-W

KDJE34316-W

KDJE34317-W

KDJE34318-E

KDJE34319-E

KDJE34320-E

KDJE34321-I

KDJE34322-I

KDJE34324-W

KDJE34325-W

KDJE34326-E

KDJE34327-E

KDJE34328-E

KDJE34329-I

KDJE34330-I

KDJE34331-I

KDJE34332-E

KDJE34335-E

KDJE34336-W

KDJE34337-W

KDJE34338-E

KDJE34339-E

KDJE34340-E

KDJE34341-W

KDJE34342-I

KDJE34343-I

KDJE34344-I

KDJE34345-W

KDJE34346-W

KDJE34347-I

KDJE34348-I

KDJE34349-I

KDJE34357-W

KDJE34358-I

KDJE34359-E

KDJE34360-I

KDJE34361-I

KDJE34362-E

KDJE34363-E

KDJE34364-E

KDJE34365-E

KDJE34366-E

KDJE34367-W

KDJE34368-W

KDJE34369-I

KDJE34370-W

KDJE34371-E

KDJE34376-W

KDJE34377-E

KDJE34378-E

KDJE34379-E

KDJE34380-E

KDJE34500-W

KDJE34510-W

KDJE34511-I

KDJE34512-I

KDJE34513-I

KDJE34520-W

KDJE34521-I

KDJE34522-I

KDJE34523-I

KDJE34524-W

KDJE34530-W

KDJE34540-W

KDJE34541-I

KDJE34542-I

KDJE34543-I

KDJE34550-W

KDJE34580-W

KDJE34581-E

KDJE34582-W

KDJE34583-I

KDJE34584-I

KDJE34621-W

KDJE34622-I

KDJE34623-I

KDJE34624-I

KDJE34625-I

KDJE34626-W

KDJE34627-I

KDJE34630-W

KDJE34640-W

KDJE34641-I

KDJE34642-I

KDJE34643-I

KDJE34660-W

KDJE34661-W

KDJE34662-W

KDJE34663-W

KDJE34670-I

KDJE34671-I

KDJE34672-I

KDJE34990-W

KDJE34991-W

KDJE37000-E

KDJE37001-E

KDJE37004-E

KDJE37005-E

KDJE37006-E

KDJE37007-E

KDJE37008-E

KDJE37011-E

KDJE37012-E

KDJE37013-E

KDJE37016-E

KDJE37020-E

KDJE37021-I

KDJE37022-E

KDJE37023-E

KDJE37024-E

KDJE37027-E

KDJE37028-E

KDJE37029-E

KDJE37033-E

KDJE37035-E

KDJE37037-E

KDJE37039-E

KDJE37041-I

KDJE37042-I

KDJE37045-I

KDJE37046-I

KDJE37047-I

KDJE37048-I

KDJE37049-I

KDJE37050-I

KDJE37051-I

KDJE37054-I

KDJE37055-I

KDJE37056-I

KDJE37057-E

KDJE37058-E

KDJE37059-E

KDJE37060-W

KDJE37061-W

KDJE37062-W

KDJE37063-W

KDJE37064-W

KDJE37103-E

KDJE37105-E

KDJE37107-E

KDJE37108-E

KDJE37109-E

KDJE37110-E

KDJE37111-E

KDJE37112-E

KDJE37113-E

KDJE37114-E

KDJE37119-E

KDJE37120-E

KDJE37121-E

KDJE37122-E

KDJE37123-E

KDJE37125-E

KDJE37126-E

KDJE37127-E

KDJE37128-E

KDJE37129-E

KDJE37130-E

KDJE37131-E

KDJE37132-E

KDJE37133-E

KDJE37134-E

KDJE37135-E

KDJE37136-E

KDJE37137-E

KDJE37138-E

KDJE37139-E

KDJE37140-E

KDJE37141-E

KDJE37142-E

KDJE37143-E

KDJE37144-E

KDJE37145-E

KDJE37146-E

KDJE37147-E

KDJE37148-E

KDJE37149-E

KDJE37150-E

KDJE37151-E

KDJE37152-E

KDJE37153-E

KDJE37154-E

KDJE37155-E

KDJE37156-E

KDJE37157-E

KDJE37158-E

KDJE37159-E

KDJE37160-E

KDJE37161-E

KDJE37162-E

KDJE37163-E

KDJE37164-E

KDJE37165-E

KDJE37166-E

KDJE37167-E

KDJE37168-E

KDJE37200-E

KDJE37201-E

KDJE37202-E

KDJE37203-E

KDJE37204-E

KDJE37205-E

KDJE37206-E

KDJE37207-E

KDJE37208-E

KDJE37209-E

KDJE37210-E

KDJE37211-E

KDJE37212-E

KDJE37213-E

KDJE37300-E

KDJE37301-E

KDJE37302-E

KDJE37303-E

KDJE37304-E

KDJE37305-E

KDJE37307-E

KDJE37309-E

KDJE37310-E

KDJE37311-E

KDJE37312-E

KDJE37313-E

KDJE37314-E

KDJE37316-E

KDJE37317-E

KDJE37318-E

KDJE37319-E

KDJE37321-E

KDJE37322-E

KDJE37323-E

KDJE37324-E

KDJE37325-E

KDJE37326-E

KDJE37328-E

KDJE37329-E

KDJE37330-E

KDJE37331-E

KDJE37332-E

KDJE37334-E

KDJE37335-E

KDJE37336-E

KDJE37337-E

KDJE37341-E

KDJE37342-E

KDJE37343-E

KDJE37344-E

KDJE37345-E

KDJE37346-E

KDJE37347-E

KDJE37348-E

KDJE37349-E

KDJE37350-E

KDJE37351-E

KDJE37352-E

KDJE37353-E

KDJE37354-E

KDJE37356-E

KDJE37357-E

KDJE37358-E

KDJE37359-E

KDJE37360-E

KDJE37361-E

KDJE37362-E

KDJE37363-E

KDJE37364-E

KDJE37365-E

KDJE37366-E

KDJE37367-W

KDJE37368-E

KDJE37369-E

KDJE37370-E

KDJE37371-E

KDJE37372-E

KDJE37373-E

KDJE37375-E

KDJE37376-E

KDJE37377-E

KDJE37378-E

KDJE37379-E

KDJE37380-E

KDJE37381-W

KDJE37382-E

KDJE37383-E

KDJE37384-E

KDJE37385-E

KDJE37386-E

KDJE37387-E

KDJE37388-E

KDJE37389-E

KDJE37391-E

KDJE37392-E

KDJE37393-E

KDJE37394-E

KDJE37395-E

KDJE37396-E

KDJE37397-W

KDJE37398-W

KDJE37399-E

KDJE37400-I

KDJE37401-I

KDJE37402-I

KDJE37404-I

KDJE37405-I

KDJE37406-I

KDJE37407-I

KDJE37408-I

KDJE37409-I

KDJE37410-I

KDJE37411-I

KDJE37413-I

KDJE37414-I

KDJE37415-I

KDJE37416-I

KDJE37417-I

KDJE37418-I

KDJE37419-I

KDJE37420-I

KDJE37421-I

KDJE37422-I

KDJE37423-I

KDJE37424-I

KDJE37425-I

KDJE37426-I

KDJE37427-I

KDJE37428-I

KDJE37429-I

KDJE37430-I

KDJE37431-I

KDJE37501-I

KDJE37502-I

KDJE37503-I

KDJE37504-I

KDJE37505-I

KDJE37506-I

KDJE37507-I

KDJE37508-I

KDJE37509-I

KDJE37510-I

KDJE37512-I

KDJE37513-I

KDJE37514-I

KDJE37515-I

KDJE37516-I

KDJE37517-I

KDJE37518-I

KDJE37519-I

KDJE37520-I

KDJE37521-I

KDJE37522-I

KDJE37523-I

KDJE37524-I

KDJE37525-I

KDJE37526-I

KDJE37527-I

KDJE37528-I

KDJE37529-I

KDJE37530-I

KDJE37531-I

KDJE37532-I

KDJE37533-I

KDJE37534-I

KDJE37535-I

KDJE37536-I

KDJE37537-I

KDJE37538-I

KDJE37539-I

KDJE37540-I

KDJE37541-I

KDJE37542-I

KDJE37543-I

KDJE37544-I

KDJE37545-I

KDJE37546-I

KDJE37547-I

KDJE37548-I

KDJE37549-I

KDJE37550-I

KDJE37600-W

KDJE37601-W

KDJE37602-W

KDJE37603-W

KDJE37604-W

KDJE37605-W

KDJE37606-E

KDJE37607-E

KDJE37608-E

KDJE37609-E

KDJE37610-E

KDJE37612-W

KDJE37613-W

KDJE39001-I

KDJE39002-I

KDJE39003-I

KDJE39004-I

KDJE39005-E

KDJE39006-E

KDJE39007-E

KDJE39008-W

KDJE39009-W

KDJE39010-W

KDJE39011-E

KDJE39012-W

KDJE39013-W

KDJE39015-W

KDJE39016-E

KDJE39017-E

KDJE39018-I

KDJE39019-E

KDJE39020-E

KDJE39021-W

KDJE39022-E

KDJE39023-I

KDJE39024-I

KDJE39025-E

KDJE39027-E

KDJE39028-W

KDJE39030-W

KDJE39031-E

KDJE39032-I

KDJE39033-E

KDJE39035-E

KDJE39036-E

KDJE39037-I

KDJE39038-E

KDJE39039-E

KDJE39040-E

KDJE39041-E

KDJE39042-W

KDJE39045-E

KDJE39046-W

KDJE39047-E

KDJE39048-E

KDJE39049-E

KDJE39050-I

KDJE39051-E

KDJE39052-I

KDJE39053-I

KDJE39054-I

KDJE39055-E

KDJE39056-E

KDJE39057-E

KDJE39058-I

KDJE39059-E

KDJE39060-E

KDJE39061-E

KDJE39062-W

KDJE39096-E

KDJE39097-E

KDJE39098-E

KDJE39099-E

KDJE39100-E

KDJE39101-E

KDJE39102-E

KDJE39103-E

KDJE39104-E

KDJE39105-E

KDJE39106-E

KDJE39107-E

KDJE39108-E

KDJE39111-E

KDJE39112-E

KDJE39113-E

KDJE39114-E

KDJE39115-E

KDJE39116-E

KDJE39117-E

KDJE39130-W

KDJE39131-E

KDJE39132-E

KDJE39133-E

KDJE39134-E

KDJE39135-E

KDJE39136-E

KDJE39139-E

KDJE39140-W

KDJE39141-W

KDJE39142-E

KDJE39143-E

KDJE39144-E

KDJE39145-E

KDJE39146-E

KDJE39147-E

KDJE39148-I

KDJE39149-E

KDJE39150-W

KDJE39151-E

KDJE39152-E

KDJE39153-E

KDJE39154-E

KDJE39155-E

KDJE39156-I

KDJE39157-I

KDJE39158-I

KDJE39159-I

KDJE39160-I

KDJE39161-I

KDJE39162-I

KDJE39163-E

KDJE39164-W

KDJE39165-E

KDJE39166-E

KDJE39167-E

KDJE39168-I

KDJE39169-I

KDJE39170-E

KDJE39171-E

KDJE39172-E

KDJE39173-E

KDJE39174-E

KDJE39175-E

KDJE39176-I

KDJE39177-I

KDJE39178-E

KDJE39179-E

KDJE39180-E

KDJE39181-E

KDJE39182-E

KDJE39183-I

KDJE39184-E

KDJE39185-E

KDJE39186-E

KDJE39187-W

KDJE39188-E

KDJE39189-E

KDJE39190-E

KDJE39191-E

KDJE39192-W

KDJE39193-E

KDJE39194-I

KDJE39195-I

KDJE39196-E

KDJE39197-I

KDJE39198-I

KDJE39199-I

KDJE39200-E

KDJE39201-E

KDJE39202-E

KDJE39203-W

KDJE39204-E

KDJE39205-E

KDJE39206-E

KDJE39207-E

KDJE39208-E

KDJE39209-W

KDJE39210-W

KDJE39211-E

KDJE39212-W

KDJE39213-W

KDJE39214-E

KDJE39215-W

KDJE39216-E

KDJE39217-I

KDJE39218-I

KDJE39219-I

KDJE39220-I

KDJE39221-W

KDJE39222-I

KDJE39223-E

KDJE39224-W

KDJE39225-E

KDJE39226-I

KDJE39227-I

KDJE39228-E

KDJE39229-E

KDJE39230-I

KDJE39231-W

KDJE39232-E

KDJE39233-I

KDJE39234-I

KDJE39235-W

KDJE39236-I

KDJE39237-I

KDJE39238-W

KDJE39239-W

KDJE39240-W

KDJE39241-E

KDJE39242-W

KDJE39243-E

KDJE39244-E

KDJE39245-E

KDJE39246-E

KDJE39247-E

KDJE39248-W

KDJE39249-W

KDJE39250-W

KDJE39251-W

KDJE39252-W

KDJE39253-W

KDJE39254-W

KDJE39255-W

KDJE39256-W

KDJE39257-E

KDJE39258-W

KDJE39259-W

KDJE39260-E

KDJE39261-W

KDJE39262-E

KDJE39263-W

KDJE39264-W

KDJE39265-E

KDJE39266-E

KDJE39267-W

KDJE39268-E

KDJE39269-E

KDJE39270-W

KDJE39271-E

KDJE39272-E

KDJE39273-E

KDJE39274-E

KDJE39275-W

KDJE39276-W

KDJE39277-E

KDJE39278-W

KDJE39279-W

KDJE39280-E

KDJE39281-E

KDJE39282-E

KDJE39283-E

KDJE39284-W

KDJE39285-W

KDJE39286-W

KDJE39287-W

KDJE39288-I

KDJE39289-W

KDJE39290-W

KDJE39291-E

KDJE39292-W

KDJE39293-W

KDJE39294-E

KDJE39295-E

KDJE39296-E

KDJE39297-W

KDJE39298-E

KDJE39299-I

KDJE39300-I

KDJE39301-E

KDJE39302-E

KDJE39303-E

KDJE39304-W

KDJE39305-E

KDJE39306-E

KDJE39307-E

KDJE39308-E

KDJE39309-E

KDJE39310-I

KDJE39311-I

KDJE39312-I

KDJE39313-I

KDJE39314-W

KDJE39315-W

KDJE39316-W

KDJE39317-E

KDJE39318-I

KDJE39319-I

KDJE39320-I

KDJE39321-W

KDJE39322-W

KDJE39324-E

KDJE39325-W

KDJE39326-W

KDJE39327-E

KDJE39328-E

KDJE39329-W

KDJE39330-W

KDJE39331-W

KDJE39332-E

KDJE39333-W

KDJE39334-I

KDJE39335-I

KDJE39336-E

KDJE39500-E

KDJE39501-E

KDJE39502-E

KDJE39503-W

KDJE39504-I

KDJE39505-W

KDJE39506-I

KDJE39507-E

KDJE39508-I

KDJE39510-E

KDJE39511-W

KDJE39512-I

KDJE39513-I

KDJE39514-W

KDJE39515-I

KDJE39516-W

KDJE39517-E

KDJE39518-E

KDJE39519-E

KDJE39520-E

KDJE39521-E

KDJE39522-E

KDJE39523-E

KDJE39524-W

KDJE39525-E

KDJE39526-E

KDJE39527-E

KDJE39528-I

KDJE39529-W

KDJE39530-E

KDJE39531-E

KDJE39532-W

KDJE39533-E

KDJE39534-E

KDJE39535-E

KDJE39536-E

KDJE39537-W

KDJE39538-E

KDJE39539-W

KDJE39540-I

KDJE39541-I

KDJE39542-E

KDJE39543-E

KDJE39544-I

KDJE39546-W

KDJE39547-E

KDJE39900-I

KDJE39901-I

KDJE39902-E

KDJE39903-E

KDJE39904-E

KDJE39905-E

KDJE39906-E

KDJE39907-W

KDJE39908-E

KDJE39909-E

KDJE39910-I

KDJE39911-W

KDJE39912-I

KDJE39913-E

4.　KDJE40000からKDJE49999までのメッセージ

4.1　メッセージ一覧

KDJE40000-E

KDJE40001-I

KDJE40002-E

KDJE40003-E

KDJE40004-E

KDJE40005-W

KDJE40006-I

KDJE40007-E

KDJE40008-E

KDJE40010-I

KDJE40011-I

KDJE40012-I

KDJE40013-I

KDJE40014-E

KDJE40016-E

KDJE40017-E

KDJE40018-E

KDJE40019-E

KDJE40020-W

KDJE40021-E

KDJE40022-E

KDJE40023-E

KDJE40024-E

KDJE40025-E

KDJE40026-I

KDJE40027-I

KDJE40028-E

KDJE40029-E

KDJE40030-I

KDJE40031-E

KDJE40032-E

KDJE40033-E

KDJE40034-E

KDJE40035-E

KDJE40036-E

KDJE40037-E

KDJE40038-W

KDJE40039-I

KDJE40040-I

KDJE40041-E

KDJE40042-E

KDJE40043-W

KDJE40044-E

KDJE40045-I

KDJE40046-E

KDJE40047-E

KDJE40048-I

KDJE40049-E

KDJE40050-E

KDJE40051-W

KDJE40052-E

KDJE40053-I

KDJE40054-I

KDJE40055-I

KDJE40056-E

KDJE40057-E

KDJE40058-I

KDJE40059-W

KDJE40060-E

KDJE40061-E

KDJE40062-E

KDJE40063-E

KDJE40064-E

KDJE40065-E

KDJE40066-W

KDJE40067-W

KDJE40068-W

KDJE40069-W

KDJE40070-W

KDJE41000-E

KDJE41001-E

KDJE41002-E

KDJE41003-W

KDJE41004-E

KDJE41005-E

KDJE41006-E

KDJE41007-E

KDJE41008-W

KDJE41009-E

KDJE41010-E

KDJE41012-E

KDJE41015-I

KDJE41016-E

KDJE41017-E

KDJE41018-E

KDJE41019-E

KDJE41020-E

KDJE41021-I

KDJE41022-W

KDJE41023-E

KDJE41024-E

KDJE41025-E

KDJE41026-W

KDJE41027-E

KDJE41028-W

KDJE41029-I

KDJE41030-I

KDJE41031-W

KDJE41032-W

KDJE41033-I

KDJE41034-I

KDJE41035-E

KDJE41036-E

KDJE41037-I

KDJE41038-I

KDJE41039-E

KDJE41040-E

KDJE41041-W

KDJE41800-I

KDJE41801-E

KDJE41802-E

KDJE41803-E

KDJE41804-E

KDJE41805-I

KDJE41806-I

KDJE41807-I

KDJE41808-I

KDJE41809-E

KDJE41810-E

KDJE41811-I

KDJE41813-E

KDJE41814-E

KDJE42000-E

KDJE42001-E

KDJE42002-E

KDJE42004-E

KDJE42005-E

KDJE42006-E

KDJE42007-E

KDJE42008-E

KDJE42009-E

KDJE42010-E

KDJE42011-E

KDJE42012-E

KDJE42014-E

KDJE42018-E

KDJE42019-E

KDJE42020-E

KDJE42021-E

KDJE42022-E

KDJE42023-E

KDJE42024-E

KDJE42025-E

KDJE42026-E

KDJE42028-E

KDJE42031-E

KDJE42034-E

KDJE42035-E

KDJE42039-E

KDJE42040-I

KDJE42041-I

KDJE42042-I

KDJE42043-I

KDJE42044-I

KDJE42046-I

KDJE42047-I

KDJE42048-I

KDJE42050-I

KDJE42051-I

KDJE42052-I

KDJE42053-I

KDJE42055-E

KDJE42056-E

KDJE42057-E

KDJE42058-E

KDJE42059-E

KDJE42060-E

KDJE42061-E

KDJE42062-E

KDJE42063-E

KDJE42064-E

KDJE42065-E

KDJE42066-E

KDJE42067-E

KDJE42068-E

KDJE42069-E

KDJE42070-E

KDJE42071-E

KDJE42072-E

KDJE42073-E

KDJE42074-E

KDJE42075-E

KDJE42076-E

KDJE42077-E

KDJE42078-E

KDJE42079-E

KDJE42080-E

KDJE42081-E

KDJE42082-E

KDJE42083-E

KDJE42084-E

KDJE42085-E

KDJE42086-E

KDJE42087-E

KDJE42088-E

KDJE42089-E

KDJE42090-E

KDJE42091-E

KDJE42092-E

KDJE42093-E

KDJE42094-E

KDJE42095-E

KDJE42096-E

KDJE42097-E

KDJE42098-E

KDJE42099-E

KDJE42100-E

KDJE42101-I

KDJE42102-W

KDJE42103-E

KDJE42105-E

KDJE42106-E

KDJE42107-I

KDJE42108-I

KDJE42109-I

KDJE42110-I

KDJE42111-I

KDJE42112-I

KDJE42113-I

KDJE42114-I

KDJE42115-E

KDJE42116-E

KDJE42117-E

KDJE42118-E

KDJE42119-E

KDJE42120-E

KDJE42121-E

KDJE42122-E

KDJE42123-E

KDJE42124-E

KDJE42125-W

KDJE42126-E

KDJE42127-E

KDJE42128-E

KDJE42129-E

KDJE42130-E

KDJE42131-E

KDJE42132-I

KDJE42133-I

KDJE42134-E

KDJE42135-E

KDJE42136-E

KDJE42137-E

KDJE42138-E

KDJE42139-I

KDJE42140-I

KDJE42141-I

KDJE42142-I

KDJE42143-I

KDJE42144-I

KDJE42145-E

KDJE42146-E

KDJE42147-E

KDJE42148-E

KDJE42149-E

KDJE42150-E

KDJE42151-E

KDJE42152-E

KDJE42153-E

KDJE42154-I

KDJE42155-I

KDJE42156-I

KDJE42157-W

KDJE42158-W

KDJE42159-E

KDJE42160-I

KDJE42161-E

KDJE42162-E

KDJE42163-E

KDJE42164-E

KDJE42165-E

KDJE42166-I

KDJE42167-I

KDJE42168-I

KDJE42169-I

KDJE42170-I

KDJE42171-I

KDJE42174-I

KDJE42175-I

KDJE42176-I

KDJE42177-I

KDJE42178-I

KDJE42179-I

KDJE42180-I

KDJE42181-I

KDJE42182-I

KDJE42183-I

KDJE42184-I

KDJE42185-I

KDJE42186-I

KDJE42187-I

KDJE42188-I

KDJE42189-I

KDJE42190-I

KDJE42191-I

KDJE42192-I

KDJE42193-I

KDJE42194-I

KDJE42195-I

KDJE42196-I

KDJE42197-I

KDJE42200-E

KDJE42201-E

KDJE42202-E

KDJE42203-E

KDJE42204-E

KDJE42205-E

KDJE42206-E

KDJE42207-E

KDJE42208-E

KDJE42209-I

KDJE42210-I

KDJE42211-I

KDJE42212-E

KDJE42213-E

KDJE42214-E

KDJE42215-I

KDJE42216-I

KDJE42217-I

KDJE42218-I

KDJE42219-I

KDJE42220-I

KDJE42221-I

KDJE42222-I

KDJE42223-I

KDJE42224-I

KDJE42225-E

KDJE42226-E

KDJE42227-E

KDJE42228-E

KDJE42229-E

KDJE42230-E

KDJE42231-E

KDJE42232-E

KDJE42233-E

KDJE42234-E

KDJE42235-E

KDJE42236-I

KDJE42237-I

KDJE42238-I

KDJE42239-I

KDJE42240-E

KDJE42241-E

KDJE42242-I

KDJE42243-I

KDJE42244-E

KDJE42245-E

KDJE42246-E

KDJE42247-I

KDJE42248-E

KDJE42249-W

KDJE42250-W

KDJE42251-E

KDJE42252-I

KDJE42253-I

KDJE42254-I

KDJE42255-I

KDJE42257-W

KDJE42258-I

KDJE42259-I

KDJE42260-I

KDJE42261-I

KDJE42262-I

KDJE42263-I

KDJE42264-I

KDJE42268-I

KDJE42269-I

KDJE42270-W

KDJE42271-E

KDJE42272-E

KDJE42274-E

KDJE42277-I

KDJE42278-I

KDJE42280-E

KDJE42284-E

KDJE42285-I

KDJE42286-E

KDJE42288-I

KDJE42290-E

KDJE42291-I

KDJE42292-I

KDJE42293-E

KDJE42294-E

KDJE42295-E

KDJE42296-E

KDJE42297-E

KDJE42298-E

KDJE42299-I

KDJE42300-I

KDJE42301-E

KDJE42302-I

KDJE42303-I

KDJE42304-I

KDJE42305-E

KDJE42306-E

KDJE42307-E

KDJE42308-E

KDJE42309-I

KDJE42310-I

KDJE42311-E

KDJE42312-E

KDJE42313-I

KDJE42314-I

KDJE42315-I

KDJE42316-I

KDJE42317-E

KDJE42318-W

KDJE42319-E

KDJE42320-E

KDJE42321-E

KDJE42322-E

KDJE42323-E

KDJE42324-E

KDJE42325-E

KDJE42326-E

KDJE42327-E

KDJE42328-E

KDJE42329-E

KDJE42330-I

KDJE42331-I

KDJE42332-W

KDJE42333-I

KDJE42334-W

KDJE42335-W

KDJE42336-E

KDJE42337-E

KDJE42338-E

KDJE42339-I

KDJE42340-I

KDJE42341-E

KDJE42342-E

KDJE42343-W

KDJE42344-E

KDJE42345-E

KDJE42346-E

KDJE42347-I

KDJE42348-I

KDJE42349-I

KDJE42350-I

KDJE42351-E

KDJE42352-E

KDJE42353-I

KDJE42354-I

KDJE42355-W

KDJE42356-E

KDJE42357-W

KDJE42358-W

KDJE42359-E

KDJE42360-E

KDJE42361-E

KDJE42362-E

KDJE42363-E

KDJE42364-E

KDJE42365-E

KDJE42366-E

KDJE42367-W

KDJE42368-I

KDJE42369-E

KDJE42370-W

KDJE42371-E

KDJE42372-I

KDJE42373-E

KDJE42374-W

KDJE42375-W

KDJE42376-E

KDJE42377-W

KDJE42378-E

KDJE42379-W

KDJE42380-W

KDJE42385-W

KDJE42386-E

KDJE42387-E

KDJE42388-E

KDJE42389-E

KDJE42390-E

KDJE42391-I

KDJE42392-E

KDJE43001-E

KDJE43002-E

KDJE43003-E

KDJE43004-E

KDJE43005-E

KDJE43006-I

KDJE43007-I

KDJE43008-E

KDJE43009-I

KDJE43010-W

KDJE43011-E

KDJE43012-E

KDJE43050-E

KDJE43051-E

KDJE43052-E

KDJE43053-E

KDJE43054-E

KDJE43055-E

KDJE43056-E

KDJE43057-E

KDJE43058-E

KDJE43059-E

KDJE43060-E

KDJE43061-E

KDJE43062-E

KDJE43063-E

KDJE43064-E

KDJE43065-E

KDJE43066-E

KDJE43067-E

KDJE43068-E

KDJE43069-E

KDJE43070-E

KDJE43071-E

KDJE43072-I

KDJE43073-I

KDJE43074-E

KDJE43075-E

KDJE43076-E

KDJE43077-E

KDJE43078-E

KDJE43079-E

KDJE43080-I

KDJE43081-E

KDJE43082-E

KDJE43083-E

KDJE43084-E

KDJE43085-E

KDJE43086-E

KDJE43087-E

KDJE43088-E

KDJE43089-E

KDJE43090-E

KDJE43091-E

KDJE43092-I

KDJE43093-E

KDJE43094-E

KDJE43095-I

KDJE43096-E

KDJE43097-E

KDJE43098-I

KDJE43099-I

KDJE43100-I

KDJE43101-E

KDJE43102-E

KDJE43103-E

KDJE43104-E

KDJE43105-E

KDJE43106-E

KDJE43107-E

KDJE43108-E

KDJE43109-E

KDJE43110-E

KDJE43111-E

KDJE43112-E

KDJE43113-E

KDJE43114-E

KDJE43115-W

KDJE43116-I

KDJE43117-I

KDJE43118-E

KDJE43119-I

KDJE43120-I

KDJE43121-W

KDJE43122-W

KDJE43123-W

KDJE43124-I

KDJE43125-W

KDJE43126-E

KDJE43127-E

KDJE43128-I

KDJE43129-I

KDJE43130-E

KDJE43131-I

KDJE43132-I

KDJE43133-I

KDJE43134-I

KDJE43135-I

KDJE43136-I

KDJE43137-I

KDJE43138-E

KDJE43139-E

KDJE43140-E

KDJE43141-E

KDJE43142-E

KDJE43143-E

KDJE43144-E

KDJE43145-E

KDJE43146-E

KDJE43147-E

KDJE43148-I

KDJE43149-I

KDJE43150-I

KDJE43151-I

KDJE43152-E

KDJE43153-E

KDJE43154-E

KDJE43155-W

KDJE43156-E

KDJE43157-W

KDJE43158-E

KDJE43159-E

KDJE43160-W

KDJE43161-W

KDJE43162-E

KDJE43163-E

KDJE43164-E

KDJE43165-W

KDJE43166-E

KDJE43167-E

KDJE43168-E

KDJE43169-E

KDJE43170-E

KDJE43171-E

KDJE43172-E

KDJE43173-E

KDJE43174-E

KDJE43175-W

KDJE43176-E

KDJE43177-E

KDJE43178-E

KDJE43179-W

KDJE43186-W

KDJE45000-E

KDJE45001-E

KDJE45002-E

KDJE47000-I

KDJE47001-E

KDJE47100-E

KDJE47101-E

KDJE47102-E

KDJE47103-E

KDJE47104-E

KDJE47105-E

KDJE47106-W

KDJE47107-I

KDJE47108-W

KDJE47109-I

KDJE47110-I

KDJE47111-I

KDJE47112-E

KDJE47113-I

KDJE47114-E

KDJE47115-E

KDJE47116-E

KDJE47117-E

KDJE47118-W

KDJE47119-E

KDJE47120-E

KDJE47121-E

KDJE47500-E

KDJE47501-I

KDJE47502-I

KDJE47503-E

KDJE47504-I

KDJE47505-I

KDJE47600-E

KDJE47601-E

KDJE47602-I

KDJE47603-I

KDJE47604-E

KDJE47605-I

KDJE47606-I

KDJE47607-W

KDJE47608-E

KDJE48200-E

KDJE48201-W

KDJE48202-W

KDJE48203-W

KDJE48204-W

KDJE48205-W

KDJE48206-W

KDJE48207-W

KDJE48208-W

KDJE48209-W

KDJE48210-W

KDJE48211-W

KDJE48212-W

KDJE48213-W

KDJE48214-I

KDJE48215-I

KDJE48216-E

KDJE48500-W

KDJE48501-W

KDJE48502-W

KDJE48503-W

KDJE48504-W

KDJE48505-W

KDJE48506-W

KDJE48507-W

KDJE48508-W

KDJE48509-W

KDJE48510-W

KDJE48511-E

KDJE48512-E

KDJE48513-E

KDJE48514-E

KDJE48515-E

KDJE48516-E

KDJE48517-E

KDJE48518-E

KDJE48519-E

KDJE48520-E

KDJE48521-E

KDJE48522-E

KDJE48523-E

KDJE48524-E

KDJE48530-E

KDJE48531-E

KDJE48532-E

KDJE48533-E

KDJE48534-E

KDJE48535-E

KDJE48536-E

KDJE48537-E

KDJE48538-E

KDJE48539-E

KDJE48540-E

KDJE48541-E

KDJE48542-E

KDJE48543-E

KDJE48544-E

KDJE48545-E

KDJE48546-E

KDJE48547-E

KDJE48548-E

KDJE48549-E

KDJE48550-E

KDJE48551-E

KDJE48552-E

KDJE48553-E

KDJE48554-E

KDJE48555-E

KDJE48556-E

KDJE48557-E

KDJE48558-E

KDJE48570-E

KDJE48571-E

KDJE48580-E

KDJE48581-E

KDJE48582-E

KDJE48583-E

KDJE48584-E

KDJE48585-E

KDJE48586-E

KDJE48587-E

KDJE48588-E

KDJE48589-E

KDJE48590-E

KDJE48591-E

KDJE48592-E

KDJE48593-E

KDJE48594-W

KDJE48595-E

KDJE48596-E

KDJE48597-E

KDJE48598-W

KDJE48600-W

KDJE48601-W

KDJE48602-W

KDJE48603-W

KDJE48604-W

KDJE48605-E

KDJE48606-E

KDJE48901-E

KDJE49000-W

KDJE49001-W

KDJE49002-W

KDJE49003-W

KDJE49510-I

KDJE49511-I

KDJE49512-I

KDJE49513-W

KDJE49514-I

KDJE49515-I

KDJE49516-E

KDJE49517-I

KDJE49518-I

KDJE49519-E

KDJE49520-I

KDJE49521-I

KDJE49522-E

KDJE49523-I

KDJE49524-I

KDJE49525-E

KDJE49526-I

KDJE49527-I

KDJE49528-E

KDJE49529-I

KDJE49530-I

KDJE49531-E

KDJE49532-I

KDJE49533-W

KDJE49600-E

KDJE49601-E

KDJE49602-E

KDJE49603-E

KDJE49604-E

KDJE49605-E

KDJE49606-E

KDJE49607-E

KDJE49608-E

KDJE49609-E

KDJE49610-E

KDJE49611-E

KDJE49612-W

KDJE49613-W

KDJE49614-W

KDJE49615-W

KDJE49616-W

KDJE49617-W

KDJE49620-E

KDJE49621-E

KDJE49622-E

KDJE49623-E

KDJE49624-E

KDJE49625-E

KDJE49630-E

KDJE49631-E

KDJE49632-E

KDJE49633-E

KDJE49634-E

KDJE49635-E

KDJE49636-E

KDJE49637-E

KDJE49640-W

KDJE49641-W

KDJE49642-W

KDJE49643-W

KDJE49644-W

KDJE49645-W

KDJE49646-W

KDJE49647-E

KDJE49650-I

KDJE49651-I

KDJE49652-I

KDJE49653-I

KDJE49654-I

KDJE49655-E

KDJE49656-I

KDJE49657-E

KDJE49658-I

KDJE49659-I

KDJE49660-I

KDJE49661-I

KDJE49662-I

KDJE49663-E

KDJE49664-E

KDJE49665-I

KDJE49666-I

KDJE49667-E

KDJE49668-E

KDJE49669-E

KDJE49670-E

KDJE49671-I

KDJE49672-E

KDJE49673-E

KDJE49674-E

KDJE49675-E

KDJE49676-E

KDJE49677-E

KDJE49678-E

KDJE49679-E

KDJE49680-I

KDJE49681-E

KDJE49682-W

5.　KDJE50000からKDJE54099までのメッセージ

5.1　メッセージ一覧

KDJE50000-E

KDJE50001-E

KDJE50002-E

KDJE50003-I

KDJE50004-I

KDJE50005-I

KDJE50006-I

KDJE50007-I

KDJE50008-I

KDJE50009-I

KDJE50010-I

KDJE50011-E

KDJE50012-E

KDJE50013-E

KDJE50014-E

KDJE50015-E

KDJE50016-E

KDJE50017-E

KDJE50018-E

KDJE50019-E

KDJE50020-E

KDJE50021-E

KDJE50022-E

KDJE50023-E

KDJE50024-E

KDJE50025-E

KDJE50026-E

KDJE50027-E

KDJE50028-E

KDJE50029-E

KDJE50030-E

KDJE50031-E

KDJE50032-E

KDJE50033-E

KDJE50034-E

KDJE50035-E

KDJE50036-E

KDJE50037-E

KDJE50038-E

KDJE50039-E

KDJE50040-W

KDJE50041-E

KDJE50042-E

KDJE50043-E

KDJE50044-I

KDJE50045-I

KDJE50046-I

KDJE50047-I

KDJE50048-I

KDJE50049-I

KDJE50050-I

KDJE50051-I

KDJE50052-I

KDJE50053-I

KDJE50054-I

KDJE50055-E

KDJE50056-E

KDJE50057-E

KDJE50058-E

KDJE50059-W

KDJE50060-W

KDJE50061-W

KDJE50063-I

KDJE50064-I

KDJE50065-I

KDJE50066-I

KDJE50067-E

KDJE50068-E

KDJE50069-E

KDJE50070-I

KDJE50071-W

KDJE50072-E

KDJE50073-E

KDJE50074-E

KDJE50075-E

KDJE50076-E

KDJE50077-E

KDJE50078-W

KDJE50079-W

KDJE50080-W

KDJE50083-W

KDJE50084-W

KDJE50500-E

KDJE50501-E

KDJE50502-E

KDJE50505-E

KDJE50506-E

KDJE50507-E

KDJE50508-E

KDJE50509-E

KDJE50510-E

KDJE50511-E

KDJE50512-E

KDJE50513-E

KDJE50514-E

KDJE50515-E

KDJE50516-E

KDJE50517-E

KDJE50518-E

KDJE50519-E

KDJE50520-E

KDJE50521-E

KDJE50522-E

KDJE50523-E

KDJE50524-E

KDJE51001-W

KDJE51002-W

KDJE51003-E

KDJE51004-W

KDJE51005-W

KDJE51006-I

KDJE51007-E

KDJE51008-W

KDJE51009-E

KDJE51010-E

KDJE51011-E

KDJE51012-I

KDJE51013-E

KDJE51014-E

KDJE51015-E

KDJE51016-E

KDJE51017-E

KDJE51018-I

KDJE51019-I

KDJE51500-E

KDJE51600-W

KDJE51700-W

KDJE51701-W

KDJE51702-E

KDJE51703-E

KDJE52100-E

KDJE52101-E

KDJE52102-E

KDJE52103-I

KDJE52104-E

KDJE52700-W

KDJE52701-W

KDJE52702-W

KDJE52703-W

KDJE52704-I

KDJE52705-W

KDJE52706-E

KDJE52707-I

KDJE52708-E

KDJE52709-W

KDJE52710-W

KDJE52711-I

KDJE52712-W

KDJE52713-E

KDJE52714-W

KDJE52715-E

KDJE52716-I

KDJE52717-I

KDJE52718-W

KDJE52900-I

KDJE52901-E

KDJE52902-E

KDJE52903-E

KDJE52904-E

KDJE52905-E

KDJE52906-E

KDJE52907-I

KDJE52909-W

KDJE52911-W

KDJE52912-W

KDJE52913-W

KDJE52914-W

KDJE52915-W

KDJE52916-W

KDJE52917-W

KDJE52918-W

KDJE52920-E

KDJE52921-E

KDJE52922-E

KDJE52923-E

KDJE52924-E

KDJE53400-I

KDJE53401-E

KDJE53402-W

KDJE53403-E

KDJE53404-E

KDJE53405-E

KDJE53406-E

KDJE53407-E

KDJE53408-W

KDJE53409-E

KDJE53410-E

KDJE53411-E

KDJE53412-E

KDJE53413-E

KDJE53414-E

KDJE53417-E

KDJE53418-E

KDJE53419-E

KDJE53420-E

KDJE53421-E

KDJE53422-E

KDJE53423-E

KDJE53424-E

KDJE53427-E

KDJE53429-E

KDJE53430-E

KDJE53431-E

KDJE53434-E

KDJE53438-E

KDJE53439-E

KDJE53440-E

KDJE53441-E

KDJE53442-W

KDJE53603-E

KDJE53604-E

KDJE53605-E

KDJE53606-E

KDJE53607-E

KDJE53608-E

KDJE53609-E

KDJE53610-E

KDJE53800-W

KDJE53810-E

KDJE53811-W

KDJE53812-E

KDJE53850-W

KDJE53860-W

KDJE53861-I

KDJE53900-E

KDJE53901-E

KDJE53902-E

KDJE53903-E

KDJE53904-W

KDJE53905-W

KDJE53906-E

KDJE53907-W

KDJE54000-I

KDJE54001-W

KDJE54002-W

KDJE54003-E

KDJE54051-E

6.　KDJE55000からKDJE59999までのメッセージ

6.1　メッセージ一覧

KDJE55000-I

KDJE55001-I

KDJE55002-I

KDJE55003-I

KDJE55004-I

KDJE55005-I

KDJE55006-E

KDJE55007-E

KDJE55008-E

KDJE55009-E

KDJE55010-E

KDJE55011-I

KDJE55012-E

KDJE55013-I

KDJE55014-I

KDJE55015-E

KDJE55016-W

KDJE55017-E

KDJE55018-I

KDJE55019-I

KDJE55020-I

KDJE55021-E

KDJE55024-I

KDJE55025-I

KDJE55026-E

KDJE55027-I

KDJE55028-I

KDJE55029-I

KDJE55030-I

KDJE55031-E

KDJE55032-E

KDJE55033-I

KDJE55034-I

KDJE55035-E

KDJE55036-E

KDJE55037-E

KDJE55038-E

KDJE55039-W

KDJE55040-E

KDJE55042-E

KDJE55043-E

KDJE55044-E

KDJE55045-E

KDJE55046-E

KDJE55047-E

KDJE55048-W

KDJE55049-I

KDJE55050-I

KDJE55051-I

KDJE55052-I

KDJE55053-E

KDJE55054-E

KDJE55055-E

KDJE55056-I

KDJE55057-W

KDJE55058-E

KDJE55059-I

KDJE55060-E

KDJE55061-E

KDJE55062-E

KDJE55063-E

KDJE55064-E

KDJE55065-E

KDJE55066-I

KDJE55067-E

KDJE55068-W

KDJE55069-I

KDJE55500-E

KDJE55501-E

KDJE55502-E

KDJE55503-E

KDJE55504-W

KDJE55505-E

KDJE55506-W

KDJE55507-W

KDJE55508-E

KDJE55509-W

KDJE55510-E

KDJE55511-W

KDJE55512-W

KDJE55513-W

KDJE55514-W

KDJE55515-W

KDJE55516-W

KDJE55517-W

KDJE55518-W

KDJE55519-W

KDJE55520-W

KDJE55521-W

KDJE55522-W

KDJE55523-W

KDJE55524-W

KDJE55525-W

KDJE55526-W

KDJE55527-E

KDJE55528-E

KDJE55529-E

KDJE55530-E

KDJE55531-W

KDJE55532-W

KDJE55533-W

KDJE55534-W

KDJE55535-W

KDJE55536-W

KDJE55537-E

KDJE55538-E

KDJE55539-W

KDJE56500-W

KDJE56501-E

KDJE56502-E

KDJE56503-E

KDJE56504-E

KDJE56505-E

KDJE56506-E

KDJE56507-E

KDJE56508-E

KDJE56509-E

KDJE56510-E

KDJE56511-E

KDJE56512-E

KDJE56513-I

KDJE56514-I

KDJE56515-E

KDJE56516-I

KDJE56517-I

KDJE56518-I

KDJE56519-I

KDJE56520-E

KDJE56521-E

KDJE56524-E

KDJE56525-E

KDJE56526-E

KDJE56527-E

KDJE56528-E

KDJE56529-E

KDJE56530-E

KDJE56531-E

KDJE56532-E

KDJE56533-E

KDJE56534-E

KDJE56535-E

KDJE56536-E

KDJE56538-E

KDJE56539-E

KDJE56700-I

KDJE56701-I

KDJE56702-I

KDJE56703-W

KDJE56750-E

KDJE56751-E

KDJE56752-E

KDJE56753-E

KDJE56800-E

KDJE56801-E

KDJE56802-E

KDJE56803-E

KDJE56804-I

KDJE56805-I

KDJE56806-E

KDJE56900-I

KDJE56901-I

KDJE56902-I

KDJE56903-I

KDJE56904-I

KDJE56905-I

KDJE56906-I

KDJE56907-I

KDJE56908-I

KDJE56909-I

KDJE56910-I

KDJE56911-I

KDJE56912-W

KDJE56913-W

KDJE56914-W

KDJE56915-W

KDJE56916-W

KDJE56917-E

KDJE56918-E

KDJE56919-E

KDJE56920-I

KDJE56921-I

KDJE56922-I

KDJE56923-I

KDJE56924-E

KDJE56925-E

KDJE56926-I

KDJE56927-I

KDJE57000-E

KDJE57001-E

KDJE57002-E

KDJE58300-E

KDJE58301-W

KDJE58302-E

KDJE58303-E

KDJE58304-E

KDJE58350-I

KDJE58351-I

KDJE58352-E

KDJE58354-E

KDJE58355-E

KDJE58356-E

KDJE58357-E

KDJE58358-E

KDJE58359-E

KDJE58360-E

KDJE58361-W

KDJE58362-E

KDJE58363-E

KDJE58400-E

KDJE58401-E

KDJE58402-W

KDJE58403-W

KDJE58450-I

KDJE58452-W

KDJE58453-I

KDJE58455-E

KDJE58456-E

KDJE58457-E

KDJE58459-E

KDJE58501-E

KDJE58502-I

KDJE58503-I

KDJE58550-E

KDJE58551-E

KDJE59100-W

KDJE59101-E

KDJE59102-E

KDJE59103-E

KDJE59104-E

KDJE59105-E

KDJE59106-E

KDJE59107-E

KDJE59108-E

KDJE59109-E

KDJE59110-E

KDJE59111-E

KDJE59112-E

KDJE59113-E

KDJE59114-E

7.　KDJE90000からKDJE99999までのメッセージ

7.1　メッセージ一覧

KDJE90001-E

KDJE90002-E

KDJE90003-E

KDJE90005-W

KDJE90006-W

KDJE90009-W

KDJE90010-E

KDJE90011-E

KDJE90013-E

8.　KDJR00000からKDJR99999までのメッセージ

8.1　メッセージ一覧

KDJR00001-I

KDJR00002-I

KDJR00003-I

KDJR00004-I

KDJR00005-I

KDJR00006-I

KDJR00007-I

KDJR00008-I

KDJR00009-I

KDJR00010-I

KDJR00011-I

KDJR00012-I

KDJR00013-I

KDJR00014-I

KDJR00015-I

KDJR00016-I

KDJR00017-I

KDJR00018-I

KDJR01001-E

KDJR01002-E

KDJR01003-E

KDJR01004-E

KDJR01006-E

KDJR01007-E

KDJR01008-E

KDJR01009-E

KDJR01011-E

KDJR01013-E

KDJR01014-E

KDJR01015-E

KDJR01016-E

KDJR01017-E

KDJR01018-E

KDJR01019-E

KDJR01021-E

KDJR01022-E

KDJR01023-E

KDJR01024-E

KDJR01025-E

KDJR01026-E

KDJR01027-E

KDJR01028-E

KDJR01029-E

KDJR01030-E

KDJR01031-E

KDJR01032-E

KDJR01033-E

KDJR01034-E

KDJR01112-I

KDJR02001-W

KDJR02003-W

KDJR02006-W

KDJR02007-W

KDJR02008-W

KDJR09999-I

KDJR11001-W

KDJR11103-W

KDJR11108-W

KDJR11111-E

KDJR11117-W

KDJR11119-W

KDJR11127-W

KDJR16017-W

KDJR19999-W

KDJR21001-E

KDJR21120-E

KDJR21122-E

KDJR21138-E

KDJR29999-E

9.　KDJW00000からKDJW99999までのメッセージ

9.1　メッセージ一覧

KDJW00001-E

KDJW00002-W

KDJW00003-E

KDJW00004-E

KDJW00005-E

KDJW00006-E

KDJW00007-E

KDJW00008-E

KDJW00009-E

KDJW00010-E

KDJW00011-E

KDJW00016-W

KDJW10001-E

KDJW10002-E

KDJW10003-E

KDJW10005-E

KDJW10006-E

KDJW10007-E

KDJW10008-E

KDJW10009-E

KDJW10010-E

KDJW10011-E

KDJW10012-E

KDJW10013-E

KDJW10014-E

KDJW10015-E

KDJW10016-E

KDJW10019-E

KDJW10020-E

KDJW10021-E

KDJW10022-E

KDJW10023-E

KDJW10024-E

KDJW10025-W

KDJW10026-W

KDJW10027-E

KDJW20001-E

KDJW20002-E

KDJW20004-E

KDJW20005-E

KDJW20006-E

KDJW20007-E

KDJW20008-E

KDJW20009-W

KDJW20010-W

KDJW20011-E

KDJW20012-W

KDJW20013-E

KDJW20014-E

KDJW20015-E

KDJW20016-E

KDJW20017-E

KDJW20018-E

KDJW20019-E

KDJW20020-E

KDJW20021-E

KDJW20022-E

KDJW20023-E

KDJW20025-E

KDJW20026-E

KDJW20027-E

KDJW20028-E

KDJW20036-E

KDJW20037-E

KDJW20039-E

KDJW20040-E

KDJW30001-E

KDJW30003-E

KDJW30004-E

KDJW30005-E

KDJW30006-W

KDJW30011-I

KDJW30012-I

KDJW30013-I

KDJW30014-I

KDJW30017-E

KDJW30018-E

KDJW30019-E

KDJW30020-E

KDJW30021-E

KDJW40001-I

KDJW40002-E

KDJW40003-I

KDJW40004-I

KDJW40006-I

KDJW40007-W

KDJW40009-W

KDJW40010-W

KDJW40011-E

KDJW40012-I

KDJW40013-E

KDJW40014-E

KDJW40015-E

KDJW40016-E

KDJW40017-E

KDJW40018-E

KDJW40019-W

KDJW40020-E

KDJW40021-W

KDJW40022-E

KDJW40023-E

KDJW40026-I

KDJW49999-W

KDJW50001-I

KDJW50002-I

KDJW50003-E

KDJW50004-I

KDJW50005-E

KDJW50006-I

KDJW50007-E

KDJW51001-E

KDJW51002-E

KDJW51003-E

KDJW51004-E

KDJW51007-E

KDJW51008-E

KDJW51009-W

KDJW51016-E

KDJW51017-E

KDJW51018-E

KDJW51019-E

KDJW51020-E

KDJW51021-E

KDJW51022-E

KDJW51025-E

KDJW51026-E

KDJW51027-W

KDJW51029-E

KDJW51030-E

KDJW51034-E

KDJW51038-E

KDJW51039-E

KDJW51040-E

KDJW51043-E

KDJW51049-E

KDJW51050-E

KDJW51051-E

KDJW51052-E

KDJW51053-E

KDJW51054-E

KDJW51055-E

KDJW51056-E

KDJW51057-E

KDJW51058-E

KDJW51059-E

KDJW51074-E

KDJW51080-E

KDJW51083-E

KDJW51096-E

KDJW51100-E

KDJW51102-E

KDJW51108-E

KDJW51112-E

KDJW51114-E

KDJW51119-E

KDJW51123-E

KDJW51127-E

KDJW51129-E

KDJW51135-E

KDJW51143-E

KDJW51147-E

KDJW51150-E

KDJW51156-E

KDJW51175-E

KDJW51179-E

KDJW51180-E

KDJW51181-E

KDJW51182-E

KDJW51184-E

KDJW51185-E

KDJW51187-E

KDJW51188-E

KDJW51189-E

KDJW51190-E

KDJW51191-W

KDJW51192-W

KDJW51197-E

KDJW51198-E

KDJW51199-E

KDJW51200-E

KDJW51203-W

KDJW51205-E

KDJW51206-W

KDJW51207-W

KDJW51208-E

KDJW51210-E

KDJW51212-E

KDJW51901-E

KDJW51902-E

KDJW59998-W

KDJW59999-E

KDJW61001-W

KDJW61002-E

KDJW61003-E

KDJW61004-E

KDJW61005-E

KDJW61006-E

KDJW61007-E

KDJW61009-E

KDJW61010-E

KDJW61011-E

KDJW61012-E

KDJW61013-E

KDJW61015-E

KDJW61016-E

KDJW61019-E

KDJW61020-E

KDJW61021-E

KDJW61022-E

KDJW61023-E

KDJW61024-E

KDJW61026-W

KDJW61027-W

KDJW61028-E

KDJW61031-E

KDJW61035-E

KDJW61037-E

KDJW61038-E

KDJW61039-E

KDJW61040-E

KDJW61041-E

KDJW61042-E

KDJW61043-E

KDJW61044-E

KDJW61047-E

KDJW61049-E

KDJW61050-E

KDJW61051-E

KDJW61056-E

KDJW61057-E

KDJW61059-E

KDJW61060-E

KDJW61061-W

KDJW61062-W

KDJW61063-E

KDJW61065-E

KDJW61067-E

KDJW61068-E

KDJW61069-E

KDJW61072-E

KDJW61075-E

KDJW61076-W

KDJW61077-W

KDJW61078-W

KDJW61079-W

KDJW61083-E

KDJW61085-E

KDJW61087-E

KDJW61088-E

KDJW61089-E

KDJW61090-E

KDJW61091-E

KDJW61092-E

KDJW61093-E

KDJW61094-W

KDJW61095-W

KDJW61098-E

KDJW61099-E

KDJW61100-E

KDJW61101-E

KDJW69999-E

KDJW70001-I

KDJW70002-I

KDJW70003-E

KDJW70004-I

KDJW70005-E

KDJW70006-I

KDJW70007-E

KDJW71001-E

KDJW71002-E

KDJW71003-E

KDJW71004-E

KDJW71005-E

KDJW71007-E

KDJW71008-E

KDJW71009-E

KDJW71011-E

KDJW71012-E

KDJW71013-E

KDJW71014-E

KDJW71015-E

KDJW71016-E

KDJW71018-E

KDJW71019-E

KDJW71020-E

KDJW71021-E

KDJW71022-E

KDJW71023-E

KDJW71025-E

KDJW71026-E

KDJW71027-W

KDJW71029-E

KDJW71030-E

KDJW71901-E

KDJW71902-E

KDJW79999-E

付録

付録A　KDJE42039-EおよびKDJE42270-Wの詳細情報一覧

付録A.1　M00001からM09999までの詳細情報

付録A.2　S00001からS09999までの詳細情報

付録A.3　S70001からS79999までの詳細情報

付録A.4　S80001からS89999までの詳細情報

付録A.5　Z00001からZ09999までの詳細情報

付録B　作業ディレクトリ移行およびインポートでエラーが発生したときのメッセージ

付録B.1　メッセージの形式

付録B.2　メッセージの詳細

付録C　通信処理を示す文字列と通信処理の対応

付録C.1　SMTPに関するメッセージの場合

付録C.2　POP3に関するメッセージの場合

付録D　このマニュアルの参考情報

付録D.1　関連マニュアル

付録D.2　このマニュアルでの表記

付録D.3　英略語

付録D.4　KB（キロバイト）などの単位表記について

[他社商品名称に関する表示]

All Rights Reserved. Copyright (C) 2008, 2011, Hitachi, Ltd.

前書き

■ 対象製品

●適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2，Windows Server 2003（x64）※¹，Windows Server 2003 R2（x64）※¹，Windows Server 2008 x86，Windows Server 2008 x64※¹，Windows Server 2008 R2※¹

P-2443-7B84　 uCosminexus Application Server Standard-R　 08-70
P-2443-7D84　 uCosminexus Application Server Standard　 08-70
P-2443-7K84　 uCosminexus Application Server Enterprise　 08-70
P-2443-7M84　 uCosminexus Web Redirector　 08-70
P-2443-7S84　 uCosminexus Service Platform　 08-70※2

●適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2，Windows Vista，Windows XP，Windows 7（32bit），Windows 7（x64）※¹

P-2443-7E84　 uCosminexus Developer Standard　 08-70
P-2443-7F84　 uCosminexus Developer Professional　 08-70
P-2443-7T84　 uCosminexus Service Architect　 08-70※2

●適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2，Windows Server 2003（x64）※¹，Windows Server 2003 R2（x64）※¹，Windows Server 2008 x86，Windows Server 2008 x64※¹，Windows Server 2008 R2※¹，Windows Vista，Windows XP，Windows 7（32bit），Windows 7（x64）※¹

P-2443-7H84　 uCosminexus Client　 08-70

●適用OS：Windows Server 2003（x64），Windows Server 2003 R2（x64），Windows Server 2008 x64，Windows Server 2008 R2

P-2943-7B84　 uCosminexus Application Server Standard-R　 08-70
P-2943-7D84　 uCosminexus Application Server Standard　 08-70
P-2943-7K84　 uCosminexus Application Server Enterprise　 08-70
P-2943-7S84　 uCosminexus Service Platform　 08-70※2

●適用OS：AIX 5L V5.3，AIX V6.1，AIX V7.1

P-1M43-7D81　 uCosminexus Application Server Standard　 08-70※2
P-1M43-7K81　 uCosminexus Application Server Enterprise　 08-70※2
P-1M43-7S81　 uCosminexus Service Platform　 08-70※2

●適用OS：HP-UX 11i V2（IPF），HP-UX 11i V3（IPF）

P-1J43-7D81　 uCosminexus Application Server Standard　 08-70
P-1J43-7K81　 uCosminexus Application Server Enterprise　 08-70
P-1J43-7S81　 uCosminexus Service Platform　 08-70※2

●適用OS：Red Hat Enterprise Linux AS 4（x86），Red Hat Enterprise Linux ES 4（x86），Red Hat Enterprise Linux AS 4（AMD64 & Intel EM64T），Red Hat Enterprise Linux ES 4（AMD64 & Intel EM64T），Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform（x86），Red Hat Enterprise Linux 5（x86），Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform（AMD/Intel 64），Red Hat Enterprise Linux 5（AMD/Intel 64），Red Hat Enterprise Linux Server 6（32-bit x86），Red Hat Enterprise Linux Server 6（64-bit x86_64）

P-9S43-7B81　 uCosminexus Application Server Standard-R　 08-70※2
P-9S43-7D81　 uCosminexus Application Server Standard　 08-70※2
P-9S43-7K81　 uCosminexus Application Server Enterprise　 08-70※2
P-9S43-7M81　 uCosminexus Web Redirector　 08-70※2
P-9S43-7S81　 uCosminexus Service Platform　 08-70※2

注※1　WOW64（Windows On Windows 64）環境だけで使用できます。
注※2　この製品については，サポート時期をご確認ください。
これらのプログラムプロダクトのほかにもこのマニュアルをご利用になれる場合があります。詳細は「リリースノート」でご確認ください。
本製品では日立トレース共通ライブラリをインストールします。

■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上，必要な手続きをお取りください。
なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

■ 商標類

AIXは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
AIX 5Lは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
AMDは，Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
Borlandのブランド名および製品名はすべて，米国Borland Software Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
CORBAは，Object Management Groupが提唱する分散処理環境アーキテクチャの名称です。
HP-UXは，Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。
IIOPは，OMG仕様によるORB(Object Request Broker)間通信のネットワークプロトコルの名称です。
Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
J2EEは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Javaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
JDBCは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
JDKは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
JSPは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
JSTLは，The Jakarta Projectのタグライブラリ名称です。
Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
OMG，CORBA，IIOP，UML，Unified Modeling Language，MDA，Model　Driven　Architectureは，Object Management Group, Inc.の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
ORACLEは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Oracle及びOracle 10gは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Oracle及びOracle9iは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Oracle及びOracle Database 10gは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Oracle及びOracle Database 11gは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。
SOAP（Simple Object Access Protocol）は，分散ネットワーク環境においてXMLベースの情報を交換するための通信プロトコルの名称です。
Solarisは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
すべてのSPARC商標は，米国SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標がついた製品は，米国Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。
Sunは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Sun Microsystemsは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。
Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Eclipseは，開発ツールプロバイダのオープンコミュニティであるEclipse Foundation, Inc.により構築された開発ツール統合のためのオープンプラットフォームです。
StrutsはApache Software Foundationが運営するApache Struts Projectが公開するサーブレット・JSPのWebアプリケーション構築用のフレームワークです。
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

■ マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

製品名 | 表記
Microsoft(R) Internet Explorer(R) | Internet Explorer
Windows(R) Internet Explorer(R)
Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise（32bit） | Windows 7（32bit） | Windows 7 | Windows
Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional（32bit）
Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate（32bit）
Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise（x64） | Windows 7（x64）
Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional（x64）
Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate（x64）
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003，Enterprise Edition Operating System（x86） 日本語版 | Windows Server 2003 Enterprise Edition | Windows Server 2003
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003，Standard Edition Operating System（x86） 日本語版 | Windows Server 2003 Standard Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2，Enterprise Edition Operating System（x86） 日本語版 | Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition | Windows Server 2003 R2
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2，Standard Edition Operating System（x86） 日本語版 | Windows Server 2003 R2 Standard Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003，Enterprise x64 Edition Operating System 日本語版 | Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition | Windows Server 2003（x64）
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003，Standard x64 Edition Operating System 日本語版 | Windows Server 2003 Standard x64 Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2，Enterprise x64 Edition Operating System 日本語版 | Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition | Windows Server 2003 R2（x64）
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2，Standard x64 Edition Operating System 日本語版 | Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 | Windows Server 2008 x86 | Windows Server 2008
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 32-bit 日本語版
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 日本語版 | Windows Server 2008 x64
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 日本語版
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise 日本語版 | Windows Server 2008 R2
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard 日本語版
Microsoft(R) Windows Vista(R) Business | Windows Vista Business | Windows Vista
Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise | Windows Vista Enterprise
Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate | Windows Vista Ultimate
Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Operating System | Windows XP

■ 発行

2011年 7月 3020-3-U42-60

■ 著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2008, 2011, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容（3020-3-U42-60）uCosminexus Application Server Enterprise 08-70，uCosminexus Application Server Standard 08-70，uCosminexus Application Server Standard-R 08-70，uCosminexus Client 08-70，uCosminexus Developer Professional 08-70，uCosminexus Developer Standard 08-70，uCosminexus Service Architect 08-70，uCosminexus Service Platform 08-70，uCosminexus Web Redirector 08-70

追加・変更内容
変更個所

メッセージを追加した。
KDJE30066-E，KDJE34342-I，KDJE34343-I，KDJE34344-I，KDJE34345-W，KDJE34346-W，KDJE34347-I，KDJE34348-I，KDJE34349-I，KDJE34357-W，KDJE34358-I，KDJE34359-E，KDJE34360-I，KDJE34361-I，KDJE34362-E，KDJE34363-E，KDJE34364-E，KDJE34365-E，KDJE34366-E，KDJE34367-W，KDJE34368-W，KDJE34369-I，KDJE34370-W，KDJE34371-E，KDJE34376-W，KDJE34377-E，KDJE34378-E，KDJE34379-E，KDJE34380-E，KDJE37612-W，KDJE37613-W，KDJE41041-W，KDJE42389-E，KDJE42390-E，KDJE42391-I，KDJE42392-E，KDJE43186-W，KDJE50083-W，KDJE50084-W，KDJR01112-I，KDJR09999-I，KDJR11001-W，KDJR11103-W，KDJR11108-W，KDJR11117-W，KDJR11119-W，KDJR11127-W，KDJR16017-W，KDJR19999-W，KDJR21001-E，KDJR21120-E，KDJR21122-E，KDJR21138-E，KDJR29999-E，KDJW00016-W，KDJW10026-W，KDJW10027-E，KDJW20039-E，KDJW20040-E，KDJW49999-W，KDJW71030-E
3.1，4.1，5.1，8.1，9.1

メッセージの説明または対処を変更した。
KDJE30052-E，KDJE30253-E，KDJE34306-I，KDJE34307-E，KDJE39533-E，KDJE39547-E，KDJE40042-E，KDJE41005-E，KDJE42380-W
3.1，4.1

メッセージを変更した。
KDJE53429-E
5.1

次の製品の適用OSにAIX，HP-UX（IPF）を追加した。

uCosminexus Application Server Enterprise

uCosminexus Application Server Standard

uCosminexus Service Platform

－

次の製品の適用OSにRed Hat Enterprise Linux Server 6（32-bit x86），Red Hat Enterprise Linux Server 6（64-bit x86_64）を追加した。

uCosminexus Application Server Enterprise

uCosminexus Application Server Standard

uCosminexus Application Server Standard-R

uCosminexus Service Platform

uCosminexus Web Redirector

－

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

変更内容（3020-3-U42-40）uCosminexus Application Server Enterprise 08-53，uCosminexus Application Server Standard 08-53，uCosminexus Application Server Standard-R 08-53，uCosminexus Client 08-53，uCosminexus Developer Professional 08-53，uCosminexus Developer Standard 08-53，uCosminexus Service Architect 08-53，uCosminexus Service Platform 08-53，uCosminexus Web Redirector 08-53

追加・変更内容

メッセージを追加した。
KDJE31030-E，KDJE31031-E，KDJE31032-E，KDJE37166-E，KDJE37167-E，KDJE37168-E，KDJE37548-I，KDJE37549-I，KDJE37550-I，KDJE58363-E，KDJE58501-E，KDJE58502-I，KDJE58503-I，KDJE58550-E，KDJE58551-E，KDJE59100-W，KDJE59101-E，KDJE59102-E，KDJE59103-E，KDJE59104-E，KDJE59105-E，KDJE59106-E，KDJE59107-E，KDJE59108-E，KDJE59109-E，KDJE59110-E，KDJE59111-E，KDJE59112-E，KDJE59113-E，KDJE59114-E

メッセージを変更した。
KDJE31002-W，KDJE31016-W，KDJE34621-W，KDJE34622-I，KDJE34623-I，KDJE34624-I，KDJE34625-I，KDJE34627-I，KDJE37152-E，KDJE39218-I，KDJE39222-I，KDJE41035-E，KDJE53860-W，KDJE53861-I，KDJE58350-I，KDJE58351-I，KDJE58352-E，KDJE58354-E，KDJE58355-E，KDJE58356-E，KDJE58357-E，KDJE58358-E，KDJE58359-E，KDJE58360-E，KDJE58362-E，KDJE58400-E，KDJE58401-E，KDJE58402-W，KDJE58403-W，KDJE58455-E，KDJE58456-E，KDJE58457-E，KDJE58459-E，KDJR02007-W

JavaMailに関するメッセージに出力される通信処理を示す文字列と通信処理の対応について，一覧表を記載した。

HiRDB Version 9に対応した。

対象製品としてuCosminexus Application Server Standard-Rを追加した。

次の製品の適用OSからAIX，HP-UX，Linux（IPF）を削除した。

uCosminexus Application Server Standard

uCosminexus Application Server Enterprise

uCosminexus Service Platform

変更内容（3020-3-U42-20）uCosminexus Application Server Enterprise 08-50，uCosminexus Application Server Standard 08-50，uCosminexus Client 08-50，uCosminexus Developer Professional 08-50，uCosminexus Developer Standard 08-50，uCosminexus Service Architect 08-50，uCosminexus Service Platform 08-50，uCosminexus Web Redirector 08-50

追加・変更内容

KDJRで始まるメッセージの出力先を追加した。

メッセージを追加した。
KDJE34341-W，KDJE39334-I～KDJE39336-E，KDJE42388-E，KDJE55069-I，KDJE56927-I，KDJE58300-E～KDJE58304-E，KDJE58350-I～KDJE58352-E，KDJE58354-E～KDJE58362-E，KDJE58400-E～KDJE58403-W，KDJE58450-I，KDJE58452-W，KDJE58453-I，KDJE58455-E～KDJE58457-E，KDJE58459-E，KDJR00001-I～KDJR00018-I，KDJR01001-E～KDJR01009-E，KDJR01011-E～KDJR01034-E，KDJR02001-W，KDJR02003-W，KDJR02006-W～KDJR02008-W，KDJR11111-E，KDJW10007-E，KDJW10025-W，KDJW20001-E，KDJW20004-E，KDJW20005-E，KDJW20011-E，KDJW20027-E，KDJW20028-E，KDJW30021-E，KDJW40026-I，KDJW51021-E，KDJW51022-E，KDJW51027-W，KDJW51206-W～KDJW51208-E，KDJW51210-E，KDJW51212-E，KDJW59998-W，KDJW61093-E～KDJW61095-W，KDJW61098-E～KDJW61101-E，KDJW70001-I～KDJW70007-E，KDJW71001-E～KDJW71005-E，KDJW71007-E～KDJW71009-E，KDJW71011-E～KDJW71016-E，KDJW71018-E～KDJW71023-E，KDJW71025-E～KDJW71027-W，KDJW71029-E，KDJW71901-E，KDJW71902-E，KDJW79999-E

メッセージを変更した。
KDJE39057-E，KDJE39102-E，KDJE39103-E，KDJE39522-E，KDJE42009-E，KDJE42039-E，KDJE53429-E，KDJE55042-E，KDJE55044-E，KDJW20026-E，KDJW30017-E，KDJW51034-E，KDJW51043-E，KDJW51053-E～KDJW51059-E，KDJW51074-E，KDJW51080-E，KDJW51096-E，KDJW51102-E，KDJW51108-E，KDJW51114-E，KDJW51119-E，KDJW51123-E，KDJW51129-E，KDJW51135-E，KDJW51190-E，KDJW51902-E

メッセージを削除した。
KDJW61082-W

次の製品の適用OSにWindows Server 2008 R2を追加した。

uCosminexus Application Server Standard

uCosminexus Application Server Enterprise

uCosminexus Web Redirector

uCosminexus Service Platform

uCosminexus Client

次の製品の適用OSにWindows 7を追加した。

uCosminexus Developer Standard

uCosminexus Developer Professional

uCosminexus Service Architect

uCosminexus Client

次の製品の適用OSからSolarisを削除した。

uCosminexus Application Server Standard

uCosminexus Application Server Enterprise

はじめに

このマニュアルは，Cosminexus（コズミネクサス）のアプリケーションサーバで出力されるメッセージについて説明したものです。このマニュアルでは，アプリケーションサーバで出力されるメッセージのうち，KDJEからKDJWのメッセージについて説明します。

アプリケーションサーバでは，次に示すプログラムプロダクトを使用してシステムを構築，運用します。

uCosminexus Application Server Enterprise

uCosminexus Application Server Standard

uCosminexus Application Server Standard-R

uCosminexus Client

uCosminexus Developer Professional

uCosminexus Developer Standard

uCosminexus Service Architect

uCosminexus Service Platform

uCosminexus Web Redirector

なお，オペレーティングシステム（OS）の種類によって，機能が異なる場合があります。

対象読者

このマニュアルは，Java EEに準拠したアプリケーションを実行するためのシステムを設計，構築または運用する方，およびアプリケーションを開発する方を対象にしています。

次の内容を理解されていることを前提としています。

システムを設計，構築または運用する方

Windowsまたはご使用のUNIXのシステム構築および運用に関する知識

Java EEに関する知識

アプリケーションを開発する方

Windowsの基本操作に関する知識

Javaによるプログラム開発に関する基本的な知識

ご利用の製品ごとの用語の読み替えについて

ご利用の製品によっては，マニュアルで使用している用語を，ご利用の製品名に読み替える必要があります。

次の表に従って，マニュアルで使用している用語をご利用の製品名に読み替えてください。

ご利用の製品名 | マニュアルで使用している用語
uCosminexus Application Server Standard-R | Application Server
uCosminexus Developer Professional※1 | Application ServerおよびApplication Server Enterprise
uCosminexus Developer Standard※1，※2 | Application Server
uCosminexus Service Architect※1 | Application ServerおよびApplication Server Enterprise
uCosminexus Service Platform

注※1　テスト環境で使用している場合にだけ読み替えが必要です。

注※2　uCosminexus Developer StandardとApplication Serverには一部機能差があります。機能差については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ V8 アプリケーション開発ガイド」の「付録D　Developer Standard使用時の注意事項」を参照してください。

このマニュアルの構文の説明で使用している記号

このマニュアルでは，次に示す記号を使用して構文を説明しています。

記号
意味

｜
横に並べられた複数の項目に対する項目間の区切りを示し，「または」を意味します。
（例）　A | B
　AまたはBを指定することを示します。

：
：の左にあるものを右にあるもので定義することを示します。
（例）　A：B
　「AとはBである」と定義することを示します。

<　>
この記号で囲まれている項目は，該当する要素やファイルなどを指定したり，該当する要素が表示されたりすることを示します。
（例）　<サーバ名>
　サーバ名が表示されます。

[ ]
この記号で囲まれている項目は，省略される項目，または省略してもよい項目を示します。複数の項目が横に並べて記述されている場合には，何も表示されないか，またはどれか一つだけ表示されることを示します。
（例１）　［A］
　「何も表示されない」か「Aが表示される」ことを示します。
（例２）　［B｜C］
　「何も表示されない」か「BまたはCが表示される」ことを示します。

...
記述が省略されていることを示します。
（例）　ABC...
　ABCの後ろに記述があり，その記述が省略されていることを示します。

1.　メッセージの概要

この章では，アプリケーションサーバで出力されるメッセージの概要と記載個所について説明します。なお，このマニュアルでは，KDJEからKDJWまでのメッセージについて説明します。

＜この章の構成＞

1.1　アプリケーションサーバで出力されるメッセージとマニュアルでの記載個所

1.2　このマニュアルで説明するメッセージの分類と参照先

1.1　アプリケーションサーバで出力されるメッセージとマニュアルでの記載個所

アプリケーションサーバでは次の2種類のメッセージが出力されます。

システムの構築・運用時またはアプリケーション開発時に出力されるメッセージ

監査ログメッセージ

アプリケーションサーバで出力されるメッセージの分類とマニュアル記載個所を次に示します。

＜この節の構成＞

1.1.1　システムの構築・運用時またはアプリケーション開発時に出力されるメッセージ

1.1.2　監査ログメッセージ

1.1.1　システムの構築・運用時またはアプリケーション開発時に出力されるメッセージ

アプリケーションサーバのシステム構築時，運用時，またはアプリケーション開発時にメッセージが出力されます。

メッセージのプリフィックスはメッセージを出力した構成ソフトウェアまたは機能と対応しています。アプリケーションサーバで出力されるメッセージのプリフィックスおよびメッセージの分類と参照先を次の表に示します。出力されたメッセージのプリフィックスを基に，参照先を確認してください。なお，Hitachi Web Serverが出力するメッセージ，Cosminexus XML ProcessorのJAXB機能が出力するメッセージ，およびTPBrokerの運用で出力されるメッセージの一部にはプリフィックスがありません。

表1-1　アプリケーションサーバで出力されるメッセージの参照先

プリフィックス
メッセージの分類
参照先マニュアル
参照個所

KDAL
監査ログライブラリ機能で出力されるメッセージ
Cosminexus アプリケーションサーバ メッセージ 1
2章

KDAN
Cosminexus JMSプロバイダで出力されるメッセージ
3章

KDCC
SOAPアプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ
4章

KDCG
Webサービスセキュリティ機能で出力されるメッセージ
5章

KDEC
Cosminexus サービスプラットフォーム基盤で出力されるメッセージ
Cosminexus ビジネスプロセス管理/エンタープライズサービスバス サービスプラットフォーム メッセージ

KDJE
Cosminexus Component Containerが出力するメッセージ
このマニュアル
1.2

KDJR

KDJW

KECK
Cosminexus サービスプラットフォームの開発環境で出力されるメッセージ
Cosminexus ビジネスプロセス管理/エンタープライズサービスバス サービスプラットフォーム メッセージ

KECT

KECX
Cosminexus XML Processorが出力するメッセージ
Cosminexus アプリケーションサーバ メッセージ 3
2章

KEDT
インスタントセットアップ機能で出力されるメッセージ
3章

KEOS02000～KEOS29999
Cosminexus Managerを使用した構築・運用・保守で出力されるメッセージ
4章

KEOS50000～KEOS59999
Cosminexus サービスプラットフォームのHCSC-Managerで出力されるメッセージ
Cosminexus ビジネスプロセス管理/エンタープライズサービスバス サービスプラットフォーム メッセージ

KEUC
実行環境の切り替えで出力されるメッセージ
Cosminexus アプリケーションサーバ メッセージ 3
5章

KEXS
Cosminexus XML Security - Coreが出力するメッセージ
6章

KFCB29000～KFCB59999
TPBrokerが出力するメッセージ
7章

KFCB91000～KFCB92999
TPBrokerの運用で出力されるメッセージ
8章

KFCT
CTMおよびPRFが出力するメッセージ
9章

KFDB
Cosminexus DABroker Libraryが出力するメッセージ
10章

KFDJ
11章

KFRM
Cosminexus RMが出力するメッセージ
12章

プリフィックスなし
Hitachi Web Serverが出力するメッセージ
Cosminexus アプリケーションサーバ メッセージ 1
6章

Cosminexus XML ProcessorのJAXB機能が出力するメッセージ
Cosminexus アプリケーションサーバ メッセージ 3
2章

TPBrokerの運用で出力されるメッセージのうち，次のメッセージにはプリフィックスがありません。

トレース情報取得ができない場合に出力されるメッセージ

hvmgteeコマンドのエラーメッセージ

hdumpnsコマンドのエラーメッセージ

8章

1.1.2　監査ログメッセージ

コマンド実行時には，システムの監査で使用される監査ログメッセージが出力されます。

メッセージのプリフィックスはメッセージを出力した構成ソフトウェアまたは機能と対応しています。アプリケーションサーバで出力される監査ログメッセージのプリフィックスおよび監査ログメッセージの分類と参照先を次の表に示します。

表1-2　システムの監査で使用される監査ログメッセージの分類と参照先

プリフィックス | メッセージの分類 | 参照先マニュアル | 参照個所
KAWS10000～KAWS19999 | Hitachi Web Serverが出力する監査ログメッセージ | Cosminexus アプリケーションサーバ メッセージ 4 | 3章
KDJE54100～KDJE54999 | Cosminexus Component Containerが出力する監査ログメッセージ | 4章
KEOS80000～KEOS89999 | Cosminexus Managerが出力する監査ログメッセージ | 5章
KFCT80000～KFCT99999 | CTMおよびPRFが出力する監査ログメッセージ | 6章

1.2　このマニュアルで説明するメッセージの分類と参照先

このマニュアルでは，KDJEおよびKDJWで始まるメッセージについて記載しています。

KDJEおよびKDJWで始まるメッセージはCosminexus Component Containerが出力します。

このマニュアルで説明しているメッセージの参照先を次の表に示します。

表1-3　このマニュアルで説明しているメッセージの参照先

プリフィックス | 参照先
KDJE30000～KDJE39999 | 3章
KDJE40000～KDJE49999 | 4章
KDJE50000～KDJE54099 | 5章
KDJE55000～KDJE59999 | 6章
KDJE90000～KDJE99999 | 7章
KDJR00000～KDJR99999 | 8章
KDJW00000～KDJW99999 | 9章

注

KDJE1nnnn，KDJE2nnnn，KDJE8nnnnおよび一部のKDJE9nnnnが，保守用ログに保守用のメッセージとして出力されることがありますが無視してください。問題発生時は，メッセージログに出力されるメッセージに従い対処してください。

なお，KDJE21000からKDJE21999までのメッセージはリダイレクタが出力します。

2.　KDJEからKDJWまでのメッセージの概要

この章では，システムの構築・運用・保守で出力されるKDJEからKDJWまでのメッセージの出力先および記述形式について説明します。

＜この章の構成＞

2.1　メッセージの出力先

2.2　メッセージの記述形式

2.1　メッセージの出力先

KDJEで始まるメッセージ，KDJRで始まるメッセージ，およびKDJWで始まるメッセージの出力先について説明します。

＜この節の構成＞

2.1.1　KDJEで始まるメッセージの出力先

2.1.2　KDJRで始まるメッセージの出力先

2.1.3　KDJWで始まるメッセージの出力先

2.1.1　KDJEで始まるメッセージの出力先

KDJEで始まるメッセージの出力先を次に示します。

イベントログまたはsyslog

標準出力，標準エラー出力

ログファイル※

各構成ソフトウェアが提供するGUI（Webブラウザおよびダイアログ）

注※

ログファイルの出力先については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 保守／移行／互換編」の「4.　トラブルシューティング（資料の出力先と出力方法）」を参照してください。

2.1.2　KDJRで始まるメッセージの出力先

KDJRで始まるメッセージの出力先を次に示します。

ログファイル

標準出力，標準エラー出力

ユーザ作成のプログラムに返される例外クラスの要素（詳細メッセージなど）

2.1.3　KDJWで始まるメッセージの出力先

KDJWで始まるメッセージの出力先を次に示します。

ログファイル※

標準出力，標準エラー出力

ユーザ作成のプログラムに返される例外クラスの要素（詳細メッセージなど）※

注※

Cosminexus JAX-WS（JAX-WSエンジンとWebサービス開発用のコマンド，JAX-WS API）の例外クラスやログファイルについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Webサービス開発の手引」の「10.　JAX-WS機能の設定と動作」を参照してください。

2.2　メッセージの記述形式

このマニュアルでのメッセージの記述形式を次に示します。

XXXXnnnnn-Y

メッセージテキスト

可変値に関する説明

説明

メッセージテキストに対する補足説明

対処

ユーザが実施する対処

なお，「可変値に関する説明」，「説明」および「対処」はメッセージによって記述しないものもあります。

次に，各項目について説明します。

XXXXnnnnn

メッセージIDを表します。

メッセージIDを構成する要素について，次に説明します。

XXXX

Cosminexus Component Containerが出力するメッセージのプリフィックスをKDJEまたはKDJWで示します。

nnnnn

Cosminexus Component Containerで管理するメッセージ番号を表します。それぞれのメッセージには，５けたの固有の番号が付いています。

Y

メッセージのレベルを表します。メッセージのレベルは英字1文字で示します。

メッセージのレベルを示す文字とその意味を次に示します。

E（Error）

エラーレベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。

このメッセージが出力されたときは，処理を中断します。

W（Warning）

警告レベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。

メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

I（Information）

システムの動作を通知するメッセージです。

メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

メッセージテキスト

Cosminexus Component Containerが出力するメッセージテキストを表します。

なお，メッセージテキスト中の可変値（メッセージが出力される状況によって変わる値）は，「xx....xx」（xxは英小文字）の形式で示します。

可変値に関する説明

メッセージテキスト中の可変値に表示される情報を「xx....xx：表示される情報」（xxは英小文字）の形式で示します。可変値に関する説明の記述例を次に示します。

（例）

aa....aa：ファイル名

bb....bb：アプリケーション名

説明

メッセージが通知された要因やメッセージを出力したCosminexus Component Containerの動作など，メッセージに対する補足説明を示します。

対処

ユーザが実施する対処を表します。なお，対処方法の「保守員に連絡してください」とは，購入時の契約に基づいて，システム管理者が弊社問い合わせ窓口へ連絡することを示します。

3.　KDJE30000からKDJE39999までのメッセージ

Cosminexus Component ContainerおよびCosminexus TPBrokerが出力するKDJE30000からKDJE39999までのメッセージについて説明します。

＜この章の構成＞

3.1　メッセージ一覧

3.1　メッセージ一覧

KDJE30000からKDJE39999までのメッセージとその対処方法について説明します。

＜この節の構成＞

KDJE30000-E

KDJE30003-W

KDJE30004-E

KDJE30005-E

KDJE30006-E

KDJE30007-E

KDJE30008-E

KDJE30010-E

KDJE30011-E

KDJE30012-E

KDJE30013-E

KDJE30014-E

KDJE30015-E

KDJE30016-E

KDJE30017-E

KDJE30018-E

KDJE30019-E

KDJE30020-I

KDJE30021-I

KDJE30022-I

KDJE30024-W

KDJE30025-W

KDJE30026-W

KDJE30027-W

KDJE30028-I

KDJE30030-E

KDJE30031-I

KDJE30033-W

KDJE30034-I

KDJE30040-I

KDJE30041-E

KDJE30042-E

KDJE30043-E

KDJE30044-E

KDJE30045-E

KDJE30046-E

KDJE30047-E

KDJE30048-E

KDJE30050-E

KDJE30051-W

KDJE30052-E

KDJE30060-I

KDJE30061-E

KDJE30065-E

KDJE30066-E

KDJE30070-E

KDJE30200-I

KDJE30201-I

KDJE30202-E

KDJE30203-I

KDJE30204-I

KDJE30205-E

KDJE30206-I

KDJE30207-W

KDJE30208-W

KDJE30209-E

KDJE30220-I

KDJE30221-I

KDJE30222-W

KDJE30223-E

KDJE30224-E

KDJE30225-W

KDJE30226-W

KDJE30230-W

KDJE30231-W

KDJE30232-W

KDJE30233-E

KDJE30234-E

KDJE30250-I

KDJE30251-E

KDJE30252-E

KDJE30253-E

KDJE30254-I

KDJE30255-E

KDJE30256-E

KDJE30257-E

KDJE30258-E

KDJE30259-W

KDJE30260-I

KDJE30261-I

KDJE30262-I

KDJE30263-I

KDJE30264-E

KDJE30300-W

KDJE30310-W

KDJE30311-W

KDJE30380-E

KDJE30400-I

KDJE30401-I

KDJE30402-I

KDJE30403-I

KDJE30404-I

KDJE30405-I

KDJE30406-I

KDJE30410-W

KDJE30411-W

KDJE30413-W

KDJE30420-E

KDJE30421-E

KDJE30423-E

KDJE30424-E

KDJE30429-E

KDJE30430-E

KDJE30431-E

KDJE30432-E

KDJE30433-E

KDJE31000-I

KDJE31001-I

KDJE31002-W

KDJE31003-E

KDJE31004-I

KDJE31005-E

KDJE31006-E

KDJE31007-E

KDJE31008-E

KDJE31009-E

KDJE31010-W

KDJE31011-E

KDJE31012-E

KDJE31013-E

KDJE31014-E

KDJE31015-I

KDJE31016-W

KDJE31017-I

KDJE31018-E

KDJE31019-E

KDJE31020-E

KDJE31021-W

KDJE31022-E

KDJE31023-E

KDJE31024-E

KDJE31025-E

KDJE31026-E

KDJE31027-E

KDJE31028-E

KDJE31030-E

KDJE31031-E

KDJE31032-E

KDJE31800-E

KDJE31801-W

KDJE31802-E

KDJE31803-W

KDJE31804-E

KDJE31805-I

KDJE31806-E

KDJE31808-W

KDJE31809-W

KDJE31810-I

KDJE31812-W

KDJE31813-I

KDJE31814-W

KDJE31815-E

KDJE31816-I

KDJE31817-W

KDJE31818-W

KDJE31819-W

KDJE31820-W

KDJE32000-W

KDJE34000-I

KDJE34001-E

KDJE34002-I

KDJE34003-I

KDJE34004-E

KDJE34005-I

KDJE34006-I

KDJE34007-I

KDJE34008-E

KDJE34009-I

KDJE34010-E

KDJE34011-I

KDJE34012-I

KDJE34013-I

KDJE34014-W

KDJE34015-W

KDJE34016-W

KDJE34017-W

KDJE34018-W

KDJE34019-E

KDJE34020-E

KDJE34021-W

KDJE34022-I

KDJE34023-I

KDJE34024-W

KDJE34025-W

KDJE34026-E

KDJE34027-I

KDJE34029-W

KDJE34030-E

KDJE34200-I

KDJE34201-E

KDJE34202-E

KDJE34203-E

KDJE34204-I

KDJE34205-I

KDJE34206-W

KDJE34207-E

KDJE34208-I

KDJE34209-E

KDJE34210-E

KDJE34211-E

KDJE34212-E

KDJE34213-E

KDJE34214-E

KDJE34215-E

KDJE34216-I

KDJE34217-I

KDJE34218-W

KDJE34219-W

KDJE34220-E

KDJE34221-E

KDJE34222-E

KDJE34223-W

KDJE34224-W

KDJE34225-E

KDJE34226-E

KDJE34228-W

KDJE34229-W

KDJE34230-W

KDJE34231-I

KDJE34232-W

KDJE34233-W

KDJE34234-W

KDJE34235-E

KDJE34236-I

KDJE34237-W

KDJE34238-W

KDJE34239-E

KDJE34240-I

KDJE34241-E

KDJE34242-W

KDJE34243-W

KDJE34244-E

KDJE34245-E

KDJE34246-E

KDJE34247-E

KDJE34248-E

KDJE34249-E

KDJE34250-E

KDJE34251-E

KDJE34252-E

KDJE34253-E

KDJE34254-E

KDJE34255-W

KDJE34256-E

KDJE34257-E

KDJE34258-E

KDJE34259-E

KDJE34260-I

KDJE34261-I

KDJE34262-E

KDJE34263-I

KDJE34264-E

KDJE34265-I

KDJE34266-I

KDJE34300-I

KDJE34301-E

KDJE34302-I

KDJE34303-E

KDJE34304-E

KDJE34305-E

KDJE34306-I

KDJE34307-E

KDJE34308-W

KDJE34309-E

KDJE34310-I

KDJE34311-I

KDJE34312-W

KDJE34314-W

KDJE34315-W

KDJE34316-W

KDJE34317-W

KDJE34318-E

KDJE34319-E

KDJE34320-E

KDJE34321-I

KDJE34322-I

KDJE34324-W

KDJE34325-W

KDJE34326-E

KDJE34327-E

KDJE34328-E

KDJE34329-I

KDJE34330-I

KDJE34331-I

KDJE34332-E

KDJE34335-E

KDJE34336-W

KDJE34337-W

KDJE34338-E

KDJE34339-E

KDJE34340-E

KDJE34341-W

KDJE34342-I

KDJE34343-I

KDJE34344-I

KDJE34345-W

KDJE34346-W

KDJE34347-I

KDJE34348-I

KDJE34349-I

KDJE34357-W

KDJE34358-I

KDJE34359-E

KDJE34360-I

KDJE34361-I

KDJE34362-E

KDJE34363-E

KDJE34364-E

KDJE34365-E

KDJE34366-E

KDJE34367-W

KDJE34368-W

KDJE34369-I

KDJE34370-W

KDJE34371-E

KDJE34376-W

KDJE34377-E

KDJE34378-E

KDJE34379-E

KDJE34380-E

KDJE34500-W

KDJE34510-W

KDJE34511-I

KDJE34512-I

KDJE34513-I

KDJE34520-W

KDJE34521-I

KDJE34522-I

KDJE34523-I

KDJE34524-W

KDJE34530-W

KDJE34540-W

KDJE34541-I

KDJE34542-I

KDJE34543-I

KDJE34550-W

KDJE34580-W

KDJE34581-E

KDJE34582-W

KDJE34583-I

KDJE34584-I

KDJE34621-W

KDJE34622-I

KDJE34623-I

KDJE34624-I

KDJE34625-I

KDJE34626-W

KDJE34627-I

KDJE34630-W

KDJE34640-W

KDJE34641-I

KDJE34642-I

KDJE34643-I

KDJE34660-W

KDJE34661-W

KDJE34662-W

KDJE34663-W

KDJE34670-I

KDJE34671-I

KDJE34672-I

KDJE34990-W

KDJE34991-W

KDJE37000-E

KDJE37001-E

KDJE37004-E

KDJE37005-E

KDJE37006-E

KDJE37007-E

KDJE37008-E

KDJE37011-E

KDJE37012-E

KDJE37013-E

KDJE37016-E

KDJE37020-E

KDJE37021-I

KDJE37022-E

KDJE37023-E

KDJE37024-E

KDJE37027-E

KDJE37028-E

KDJE37029-E

KDJE37033-E

KDJE37035-E

KDJE37037-E

KDJE37039-E

KDJE37041-I

KDJE37042-I

KDJE37045-I

KDJE37046-I

KDJE37047-I

KDJE37048-I

KDJE37049-I

KDJE37050-I

KDJE37051-I

KDJE37054-I

KDJE37055-I

KDJE37056-I

KDJE37057-E

KDJE37058-E

KDJE37059-E

KDJE37060-W

KDJE37061-W

KDJE37062-W

KDJE37063-W

KDJE37064-W

KDJE37103-E

KDJE37105-E

KDJE37107-E

KDJE37108-E

KDJE37109-E

KDJE37110-E

KDJE37111-E

KDJE37112-E

KDJE37113-E

KDJE37114-E

KDJE37119-E

KDJE37120-E

KDJE37121-E

KDJE37122-E

KDJE37123-E

KDJE37125-E

KDJE37126-E

KDJE37127-E

KDJE37128-E

KDJE37129-E

KDJE37130-E

KDJE37131-E

KDJE37132-E

KDJE37133-E

KDJE37134-E

KDJE37135-E

KDJE37136-E

KDJE37137-E

KDJE37138-E

KDJE37139-E

KDJE37140-E

KDJE37141-E

KDJE37142-E

KDJE37143-E

KDJE37144-E

KDJE37145-E

KDJE37146-E

KDJE37147-E

KDJE37148-E

KDJE37149-E

KDJE37150-E

KDJE37151-E

KDJE37152-E

KDJE37153-E

KDJE37154-E

KDJE37155-E

KDJE37156-E

KDJE37157-E

KDJE37158-E

KDJE37159-E

KDJE37160-E

KDJE37161-E

KDJE37162-E

KDJE37163-E

KDJE37164-E

KDJE37165-E

KDJE37166-E

KDJE37167-E

KDJE37168-E

KDJE37200-E

KDJE37201-E

KDJE37202-E

KDJE37203-E

KDJE37204-E

KDJE37205-E

KDJE37206-E

KDJE37207-E

KDJE37208-E

KDJE37209-E

KDJE37210-E

KDJE37211-E

KDJE37212-E

KDJE37213-E

KDJE37300-E

KDJE37301-E

KDJE37302-E

KDJE37303-E

KDJE37304-E

KDJE37305-E

KDJE37307-E

KDJE37309-E

KDJE37310-E

KDJE37311-E

KDJE37312-E

KDJE37313-E

KDJE37314-E

KDJE37316-E

KDJE37317-E

KDJE37318-E

KDJE37319-E

KDJE37321-E

KDJE37322-E

KDJE37323-E

KDJE37324-E

KDJE37325-E

KDJE37326-E

KDJE37328-E

KDJE37329-E

KDJE37330-E

KDJE37331-E

KDJE37332-E

KDJE37334-E

KDJE37335-E

KDJE37336-E

KDJE37337-E

KDJE37341-E

KDJE37342-E

KDJE37343-E

KDJE37344-E

KDJE37345-E

KDJE37346-E

KDJE37347-E

KDJE37348-E

KDJE37349-E

KDJE37350-E

KDJE37351-E

KDJE37352-E

KDJE37353-E

KDJE37354-E

KDJE37356-E

KDJE37357-E

KDJE37358-E

KDJE37359-E

KDJE37360-E

KDJE37361-E

KDJE37362-E

KDJE37363-E

KDJE37364-E

KDJE37365-E

KDJE37366-E

KDJE37367-W

KDJE37368-E

KDJE37369-E

KDJE37370-E

KDJE37371-E

KDJE37372-E

KDJE37373-E

KDJE37375-E

KDJE37376-E

KDJE37377-E

KDJE37378-E

KDJE37379-E

KDJE37380-E

KDJE37381-W

KDJE37382-E

KDJE37383-E

KDJE37384-E

KDJE37385-E

KDJE37386-E

KDJE37387-E

KDJE37388-E

KDJE37389-E

KDJE37391-E

KDJE37392-E

KDJE37393-E

KDJE37394-E

KDJE37395-E

KDJE37396-E

KDJE37397-W

KDJE37398-W

KDJE37399-E

KDJE37400-I

KDJE37401-I

KDJE37402-I

KDJE37404-I

KDJE37405-I

KDJE37406-I

KDJE37407-I

KDJE37408-I

KDJE37409-I

KDJE37410-I

KDJE37411-I

KDJE37413-I

KDJE37414-I

KDJE37415-I

KDJE37416-I

KDJE37417-I

KDJE37418-I

KDJE37419-I

KDJE37420-I

KDJE37421-I

KDJE37422-I

KDJE37423-I

KDJE37424-I

KDJE37425-I

KDJE37426-I

KDJE37427-I

KDJE37428-I

KDJE37429-I

KDJE37430-I

KDJE37431-I

KDJE37501-I

KDJE37502-I

KDJE37503-I

KDJE37504-I

KDJE37505-I

KDJE37506-I

KDJE37507-I

KDJE37508-I

KDJE37509-I

KDJE37510-I

KDJE37512-I

KDJE37513-I

KDJE37514-I

KDJE37515-I

KDJE37516-I

KDJE37517-I

KDJE37518-I

KDJE37519-I

KDJE37520-I

KDJE37521-I

KDJE37522-I

KDJE37523-I

KDJE37524-I

KDJE37525-I

KDJE37526-I

KDJE37527-I

KDJE37528-I

KDJE37529-I

KDJE37530-I

KDJE37531-I

KDJE37532-I

KDJE37533-I

KDJE37534-I

KDJE37535-I

KDJE37536-I

KDJE37537-I

KDJE37538-I

KDJE37539-I

KDJE37540-I

KDJE37541-I

KDJE37542-I

KDJE37543-I

KDJE37544-I

KDJE37545-I

KDJE37546-I

KDJE37547-I

KDJE37548-I

KDJE37549-I

KDJE37550-I

KDJE37600-W

KDJE37601-W

KDJE37602-W

KDJE37603-W

KDJE37604-W

KDJE37605-W

KDJE37606-E

KDJE37607-E

KDJE37608-E

KDJE37609-E

KDJE37610-E

KDJE37612-W

KDJE37613-W

KDJE39001-I

KDJE39002-I

KDJE39003-I

KDJE39004-I

KDJE39005-E

KDJE39006-E

KDJE39007-E

KDJE39008-W

KDJE39009-W

KDJE39010-W

KDJE39011-E

KDJE39012-W

KDJE39013-W

KDJE39015-W

KDJE39016-E

KDJE39017-E

KDJE39018-I

KDJE39019-E

KDJE39020-E

KDJE39021-W

KDJE39022-E

KDJE39023-I

KDJE39024-I

KDJE39025-E

KDJE39027-E

KDJE39028-W

KDJE39030-W

KDJE39031-E

KDJE39032-I

KDJE39033-E

KDJE39035-E

KDJE39036-E

KDJE39037-I

KDJE39038-E

KDJE39039-E

KDJE39040-E

KDJE39041-E

KDJE39042-W

KDJE39045-E

KDJE39046-W

KDJE39047-E

KDJE39048-E

KDJE39049-E

KDJE39050-I

KDJE39051-E

KDJE39052-I

KDJE39053-I

KDJE39054-I

KDJE39055-E

KDJE39056-E

KDJE39057-E

KDJE39058-I

KDJE39059-E

KDJE39060-E

KDJE39061-E

KDJE39062-W

KDJE39096-E

KDJE39097-E

KDJE39098-E

KDJE39099-E

KDJE39100-E

KDJE39101-E

KDJE39102-E

KDJE39103-E

KDJE39104-E

KDJE39105-E

KDJE39106-E

KDJE39107-E

KDJE39108-E

KDJE39111-E

KDJE39112-E

KDJE39113-E

KDJE39114-E

KDJE39115-E

KDJE39116-E

KDJE39117-E

KDJE39130-W

KDJE39131-E

KDJE39132-E

KDJE39133-E

KDJE39134-E

KDJE39135-E

KDJE39136-E

KDJE39139-E

KDJE39140-W

KDJE39141-W

KDJE39142-E

KDJE39143-E

KDJE39144-E

KDJE39145-E

KDJE39146-E

KDJE39147-E

KDJE39148-I

KDJE39149-E

KDJE39150-W

KDJE39151-E

KDJE39152-E

KDJE39153-E

KDJE39154-E

KDJE39155-E

KDJE39156-I

KDJE39157-I

KDJE39158-I

KDJE39159-I

KDJE39160-I

KDJE39161-I

KDJE39162-I

KDJE39163-E

KDJE39164-W

KDJE39165-E

KDJE39166-E

KDJE39167-E

KDJE39168-I

KDJE39169-I

KDJE39170-E

KDJE39171-E

KDJE39172-E

KDJE39173-E

KDJE39174-E

KDJE39175-E

KDJE39176-I

KDJE39177-I

KDJE39178-E

KDJE39179-E

KDJE39180-E

KDJE39181-E

KDJE39182-E

KDJE39183-I

KDJE39184-E

KDJE39185-E

KDJE39186-E

KDJE39187-W

KDJE39188-E

KDJE39189-E

KDJE39190-E

KDJE39191-E

KDJE39192-W

KDJE39193-E

KDJE39194-I

KDJE39195-I

KDJE39196-E

KDJE39197-I

KDJE39198-I

KDJE39199-I

KDJE39200-E

KDJE39201-E

KDJE39202-E

KDJE39203-W

KDJE39204-E

KDJE39205-E

KDJE39206-E

KDJE39207-E

KDJE39208-E

KDJE39209-W

KDJE39210-W

KDJE39211-E

KDJE39212-W

KDJE39213-W

KDJE39214-E

KDJE39215-W

KDJE39216-E

KDJE39217-I

KDJE39218-I

KDJE39219-I

KDJE39220-I

KDJE39221-W

KDJE39222-I

KDJE39223-E

KDJE39224-W

KDJE39225-E

KDJE39226-I

KDJE39227-I

KDJE39228-E

KDJE39229-E

KDJE39230-I

KDJE39231-W

KDJE39232-E

KDJE39233-I

KDJE39234-I

KDJE39235-W

KDJE39236-I

KDJE39237-I

KDJE39238-W

KDJE39239-W

KDJE39240-W

KDJE39241-E

KDJE39242-W

KDJE39243-E

KDJE39244-E

KDJE39245-E

KDJE39246-E

KDJE39247-E

KDJE39248-W

KDJE39249-W

KDJE39250-W

KDJE39251-W

KDJE39252-W

KDJE39253-W

KDJE39254-W

KDJE39255-W

KDJE39256-W

KDJE39257-E

KDJE39258-W

KDJE39259-W

KDJE39260-E

KDJE39261-W

KDJE39262-E

KDJE39263-W

KDJE39264-W

KDJE39265-E

KDJE39266-E

KDJE39267-W

KDJE39268-E

KDJE39269-E

KDJE39270-W

KDJE39271-E

KDJE39272-E

KDJE39273-E

KDJE39274-E

KDJE39275-W

KDJE39276-W

KDJE39277-E

KDJE39278-W

KDJE39279-W

KDJE39280-E

KDJE39281-E

KDJE39282-E

KDJE39283-E

KDJE39284-W

KDJE39285-W

KDJE39286-W

KDJE39287-W

KDJE39288-I

KDJE39289-W

KDJE39290-W

KDJE39291-E

KDJE39292-W

KDJE39293-W

KDJE39294-E

KDJE39295-E

KDJE39296-E

KDJE39297-W

KDJE39298-E

KDJE39299-I

KDJE39300-I

KDJE39301-E

KDJE39302-E

KDJE39303-E

KDJE39304-W

KDJE39305-E

KDJE39306-E

KDJE39307-E

KDJE39308-E

KDJE39309-E

KDJE39310-I

KDJE39311-I

KDJE39312-I

KDJE39313-I

KDJE39314-W

KDJE39315-W

KDJE39316-W

KDJE39317-E

KDJE39318-I

KDJE39319-I

KDJE39320-I

KDJE39321-W

KDJE39322-W

KDJE39324-E

KDJE39325-W

KDJE39326-W

KDJE39327-E

KDJE39328-E

KDJE39329-W

KDJE39330-W

KDJE39331-W

KDJE39332-E

KDJE39333-W

KDJE39334-I

KDJE39335-I

KDJE39336-E

KDJE39500-E

KDJE39501-E

KDJE39502-E

KDJE39503-W

KDJE39504-I

KDJE39505-W

KDJE39506-I

KDJE39507-E

KDJE39508-I

KDJE39510-E

KDJE39511-W

KDJE39512-I

KDJE39513-I

KDJE39514-W

KDJE39515-I

KDJE39516-W

KDJE39517-E

KDJE39518-E

KDJE39519-E

KDJE39520-E

KDJE39521-E

KDJE39522-E

KDJE39523-E

KDJE39524-W

KDJE39525-E

KDJE39526-E

KDJE39527-E

KDJE39528-I

KDJE39529-W

KDJE39530-E

KDJE39531-E

KDJE39532-W

KDJE39533-E

KDJE39534-E

KDJE39535-E

KDJE39536-E

KDJE39537-W

KDJE39538-E

KDJE39539-W

KDJE39540-I

KDJE39541-I

KDJE39542-E

KDJE39543-E

KDJE39544-I

KDJE39546-W

KDJE39547-E

KDJE39900-I

KDJE39901-I

KDJE39902-E

KDJE39903-E

KDJE39904-E

KDJE39905-E

KDJE39906-E

KDJE39907-W

KDJE39908-E

KDJE39909-E

KDJE39910-I

KDJE39911-W

KDJE39912-I

KDJE39913-E

KDJE30000-E

The context-root (aa....aa) has already been used by other application (bb....bb).

aa....aa：コンテキストルート名
bb....bb：アプリケーション名

説明

このコンテキストルート（aa....aa）は，すでにほかのアプリケーション（bb....bb）に使用されています。

デプロイを中止して，RemoteExceptionをスローします。

対処

別のコンテキストルートを指定して，再度デプロイしてください。

KDJE30003-W

Could not delete directories(aa....aa), so you must remove it manually before deploying other web-application.

aa....aa：ディレクトリ名

説明

ディレクトリが削除できません。ディレクトリを使用中か，またはディレクトリを削除する権限がない可能性があります。

また，次に示す条件をすべて満たす場合にも，このメッセージが出力されることがあります。

OSがWindowsである。

J2EEアプリケーション内のサーブレットでjava.net.URLクラスのopenStreamメソッドを実行した。

Strutsを使用するとopenStreamメソッドが実行されるため，条件に合致してメッセージが出力されることがあります。

対処

ディレクトリ内のファイル削除に失敗した場合は，J2EEサーバに出力されるメッセージ「KDJE30070-E」でファイル名が出力されています。J2EEサーバを再起動後アプリケーションを開始するか，手動でファイルおよびディレクトリを削除するかしてください。なお，手動で削除する場合は，ほかのWebアプリケーションを作成する前に実施してください。

KDJE30004-E

The WAR file(aa....aa) has more than one servlet/JSP with the same name "bb....bb".

aa....aa：WARファイル名
bb....bb：サーブレットまたはJSP名

説明

WARファイル（aa....aa）は，同じサーブレットまたはJSP名（bb....bb）を複数持っています。

インポートを中断します。

対処

EARが含むWARファイルを調査して，<servlet-name>タグの内容を変更してください。

KDJE30005-E

The archive files(aa....aa, bb....bb) have more than one display name with the same name "cc....cc".

aa....aa：アーカイブファイル名
bb....bb：アーカイブファイル名
cc....cc：表示名

説明

アーカイブファイル（aa....aa，bb....bb）は，同じ表示名（cc....cc）を持っています。

インポートを中断します。

対処

EARが含むアーカイブファイルを調査して，<display-name>タグの内容を変更してください。

KDJE30006-E

The EJB JAR files (aa....aa) have more than one bean with the same name "bb....bb".

aa....aa：EJB-JARファイル名
bb....bb：Enterprise Bean名

説明

EJB-JARファイル（aa....aa）は，同じBean名（bb....bb）を複数持っています。

インポートを中断します。

対処

EARが含むEJB-JARファイルを調査して，<ejb-name>タグの内容を変更してください。

KDJE30007-E

An EJB DD (aa....aa) has more than one bean with the same name "bb....bb".

aa....aa：EJB-JAR DDの名称
bb....bb：Enterprise Bean名

説明

EJB-JAR DD（aa....aa）は，同じBean名（bb....bb）を複数持っています。

インポートを中断します。

対処

EJB-JARファイルを調査して，<ejb-name>タグの内容を変更してください。

KDJE30008-E

A WAR DD(aa....aa) has more than one servlet/JSP with the same name "bb....bb".

aa....aa：WAR DDの名称
bb....bb：サーブレットまたはJSP名

説明

WAR DD（aa....aa）は，同じサーブレットまたはJSP名（bb....bb）を複数持っています。

インポートを中断します。

対処

WARファイルを調査して，<servlet-name>タグの内容を変更してください。

KDJE30010-E

An error has occurred while initializing of the extended container. Class name = aa....aa, Detailed message = bb....bb

aa....aa：クラス名
bb....bb：詳細情報

説明

サーバ起動フック処理中にエラーが発生しました。

サーバ停止フック処理を実行したあと，J2EEサーバまたはWebコンテナサーバを終了します。

対処

詳細情報を基に，サーバ起動フック処理のクラスを見直してください。

KDJE30011-E

An error has occurred during terminating of the extended container. Class name = aa....aa, Detailed message = bb....bb

aa....aa：クラス名
bb....bb：詳細情報

説明

サーバ停止フック処理中にエラーが発生しました。

J2EEサーバまたはWebコンテナサーバを終了します。

対処

詳細情報を基に，サーバ停止フック処理のクラスを見直してください。

KDJE30012-E

The class file specified in the property key ejbserver.application.InitTermProcessClasses was not found. Class name = aa....aa

aa....aa：クラス名

説明

ejbserver.application.InitTermProcessClassesキーに指定されているクラス（aa....aa）が見つかりません。

対処

ejbserver.application.InitTermProcessClassesキーのクラス名を設定し直してください。

KDJE30013-E

The class specified in the property key ejbserver.application.InitTermProcessClasses must not belong to a package starting with com.hitachi.software.ejb. Class name = aa....aa

aa....aa：クラス名

説明

ejbserver.application.InitTermProcessClassesキーに指定されているクラス（aa....aa）はcom.hitachi.software.ejb.で始まるパッケージに属してはいけません。

対処

ejbserver.application.InitTermProcessClassesキーに指定したクラスを見直してください。

KDJE30014-E

The class specified in the property key ejbserver.application.InitTermProcessClasses does not implement com.hitachi.software.ejb.application.InitTermProcess. Class name = aa....aa

aa....aa：クラス名

説明

com.hitachi.software.ejb.application.InitTermProcessを実装していないクラス（aa....aa）がejbserver.application.InitTermProcessClassesキーに指定されています。

対処

ejbserver.application.InitTermProcessClassesキーに指定したクラスを見直してください。

KDJE30015-E

The interface must not be specified in the property key ejbserver.application.InitTermProcessClasses. Class name = aa....aa

aa....aa：クラス名

説明

インタフェースをejbserver.application.InitTermProcessClassesキーに指定できません。

対処

ejbserver.application.InitTermProcessClassesキーに指定したクラスを見直してください。

KDJE30016-E

An abstract class must not be specified in the property key ejbserver.application.InitTermProcessClasses. Class name = aa....aa

aa....aa：クラス名

説明

abstract classをejbserver.application.InitTermProcessClassesキーに指定できません。

対処

ejbserver.application.InitTermProcessClassesキーに指定したクラスを見直してください。

KDJE30017-E

The class specified in the property key ejbserver.application.InitTermProcessClasses must be public. Class name = aa....aa

aa....aa：クラス名

説明

ejbserver.application.InitTermProcessClassesキーに指定しているクラス（aa....aa）はpublicでなければなりません。

対処

ejbserver.application.InitTermProcessClassesキーに指定したクラスを見直してください。

KDJE30018-E

The primitive type must not be specified in the property key ejbserver.application.InitTermProcessClasses. Primitive type name = aa....aa

aa....aa：primitive型名

説明

primitive型（aa....aa）をejbserver.application.InitTermProcessClassesキーに指定できません。

対処

ejbserver.application.InitTermProcessClassesキーに指定したクラスを見直してください。

KDJE30019-E

The default constructor of the class specified in the property key ejbserver.application.InitTermProcessClasses cannot be accessed. Class name = aa....aa

aa....aa：クラス名

説明

ejbserver.application.InitTermProcessClassesキーに指定されているクラス（aa....aa）のデフォルトコンストラクタにアクセスできません。

対処

ejbserver.application.InitTermProcessClassesキーに指定したクラスを見直してください。

KDJE30020-I

The initialization of the extended container finished successfully. Class name = aa....aa

aa....aa：クラス名

説明

サーバ起動フック処理が正常に行われたことを示すメッセージです。

KDJE30021-I

The termination of the extended container finished successfully. Class name = aa....aa

aa....aa：クラス名

説明

サーバ停止フック処理が正常に行われたことを示すメッセージです。

KDJE30022-I

aa....aa

aa....aa：JavaVMのバージョン

説明

JavaVMのバージョン（aa....aa）を示すメッセージです。

J2EEサーバのcjstdout.logに出力します。ただし，J2EEサーバ起動時に障害が発生した場合，出力しないことがあります。

KDJE30024-W

Invalid property value. Property = aa....aa

aa....aa：プロパティ名

説明

無効なプロパティ値です。

対処

プロパティ値を設定し直してください。

KDJE30025-W

The specified class does not implement the interface com.cosminexus.mngsvr.hmx.agent.InstrumentationAgent. Class name = aa....aa

aa....aa：クラス名

説明

指定されたクラス（aa....aa）は，com.cosminexus.mngsvr.hmx.agent.InstrumentationAgentインタフェースを実装していません。

対処

設定したAgentクラスにInstrumentationAgentをimplementsさせてください。

KDJE30026-W

The defined Agent class cannot be instantiated. Class name = aa....aa, Reason = bb....bb

aa....aa：クラス名
bb....bb：要因

説明

定義されたAgentクラス（aa....aa）をインスタンス化できません。

対処

Cosminexus Component Containerが正しくインストールされているかどうかを確認してください。

KDJE30027-W

The Agent cannot be started. Class name = aa....aa, Reason = bb....bb

aa....aa：クラス名
bb....bb：要因

説明

Agentをスタートできません。

対処

定義したAgentクラスのstartメソッドを確認してください。

KDJE30028-I

The J2EE server has started. Server name = aa....aa

aa....aa：サーバ名

説明

J2EEサーバ（aa....aa）を開始しました。

KDJE30030-E

The server shutdown is in progress.

説明

サーバはシャットダウン中です。

対処

すでにcjstopsvコマンドが実行され，終了処理中です。J2EEサーバが停止するまでお待ちください。

KDJE30031-I

The J2EE server shutdown is in progress. Server name = aa....aa

aa....aa：サーバ名

説明

J2EEサーバ（aa....aa）はシャットダウン中です。

KDJE30033-W

Statement closes instead. Info=aa....aa

aa....aa：Statementオブジェクト

説明

Connectionのクローズ時に，クローズされていないStatementオブジェクトがあります。

Connectionのクローズ時に，Statementオブジェクト（aa....aa）をクローズします。

対処

Statementオブジェクトを明示的にクローズするよう見直してください。

KDJE30034-I

The J2EE server shut down. Server name = aa....aa

aa....aa：J2EEサーバ名

説明

J2EEサーバ（aa....aa）はシャットダウンしました。

KDJE30040-I

The J2EE server will now start. Server name = aa....aa, Version = bb....bb, J2EE server mode = cc....cc, PID = dd....dd

aa....aa：サーバ名
bb....bb：Cosminexus Component Containerのバージョン
cc....cc：J2EEサーバのユーザプロパティファイルのejbserver.server.j2ee.featureキーに指定された値（デフォルトは「1.4」）
dd....dd：プロセスID

説明

J2EEサーバ（aa....aa）は開始中です。

KDJE30041-E

The property file aa....aa cannot be accessed.

aa....aa：アクセスできなかったプロパティファイル名

説明

プロパティファイル（aa....aa）にアクセスできません。

対処

該当プロパティファイルの有無，およびアクセス権を確認してください。

KDJE30042-E

Invalid property value. Property = aa....aa

aa....aa：プロパティ名

説明

無効なプロパティ値が指定されているか，またはプロパティが設定されていません。J2EEサーバを終了します。

対処

プロパティを設定し直してください。

KDJE30043-E

An unexpected exception has occurred. Detail = aa....aa

aa....aa：詳細情報

説明

予期しない例外が発生しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE30044-E

Access from aa....aa is not permitted. Server name = bb....bb

aa....aa：IPアドレス
bb....bb：サーバ名

説明

aa....aaからのアクセスは許可されていません。

対処

接続先J2EEサーバのユーザプロパティファイル（usrconf.properties）のwebserver.connector.http.permitted.hostsキーに指定されているIPアドレスまたはホスト名を見直してください。

KDJE30045-E

The version of the command does not match the version of the J2EE server. Server name = aa....aa, Reason code = (bb....bb, cc....cc)

aa....aa：サーバ名
bb....bb：保守情報1
cc....cc：保守情報2

説明

コマンドのバージョンがJ2EEサーバのバージョンと一致していません。

対処

コマンドを実行している環境と，J2EEサーバが動作している環境のCosminexus Component Containerのバージョンが一致しているかどうかを確認してください。問題が解決できない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE30046-E

An unexpected exception occurred. Details = aa....aa, Server name = bb....bb

aa....aa：詳細情報
bb....bb：サーバ名

説明

予期しない例外が発生しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE30047-E

Startup processing for the J2EE server has not yet completed. Server name = aa....aa

aa....aa：サーバ名

説明

J2EEサーバの起動処理が完了していません。

対処

J2EEサーバの起動が完了してから，再度コマンドを実行してください。

KDJE30048-E

The J2EE server shutdown is in progress. Server name = aa....aa

aa....aa：サーバ名

説明

J2EEサーバはシャットダウン中です。

対処

J2EEサーバが停止処理を実行中です。J2EEサーバが停止してから，再度J2EEサーバを起動して実行してください。

KDJE30050-E

The J2EE server aborted. Server name = aa....aa

aa....aa：サーバ名称

説明

J2EEサーバが異常終了しました。

対処

J2EEサーバのログを参照して，サーバが異常終了した直前に出ているメッセージの内容に応じて，対処してください。

KDJE30051-W

The specified value is invalid. The default value aa....aa will be used. Property key = bb....bb

aa....aa：デフォルト値
bb....bb：プロパティキー名称

説明

指定されている値が無効なため，デフォルト値aa....aaを使用します。

対処

プロパティキーbb....bbに指定している値を見直してください。

KDJE30052-E

The public directory is invalid (version=aa....aa, productId=bb....bb, edition=cc....cc)

aa....aa：バージョン
bb....bb：型名
cc....cc：エディション

説明

作業ディレクトリが不正です。埋め字に「unknown」が出力されている場合は，07-50より古いバージョンで作成された作業ディレクトリが指定されている可能性があります。指定された作業ディレクトリは，このバージョン，このプラットフォーム，およびこのエディションでは使用できません。

J2EEサーバの初回起動時に，J2EEサーバ用オプション定義ファイルの指定が不正であるなどの理由でJavaVMの起動に失敗すると，その後のJ2EEサーバの起動が失敗します。

対処

J2EEサーバをセットアップし直してください。

KDJE30060-I

The RMI registry has started. (host name = aa....aa, port = bb....bb)

aa....aa：ejbserver.rmi.naming.hostプロパティの設定値。ejbserver.rmi.naming.hostプロパティ未指定の場合はローカルホスト名。
bb....bb：RMIポート番号

説明

ホスト名(aa....aa)，ポート番号(bb....bb)でRMIレジストリを開始しました。

KDJE30061-E

An attempt to start the RMI registry has failed. (property name = aa....aa, host name = bb....bb, port = cc....cc, details = dd....dd)

aa....aa：プロパティ名称
bb....bb：ホスト名(ejbserver.rmi.naming.hostが未指定の場合はローカルホスト名)
cc....cc：RMIポート番号
dd....dd：詳細情報

説明

RMIレジストリ生成に失敗しました。

対処

詳細情報(dd....dd)がホスト名不正を示す場合，プロパティ(aa....aa)の設定値を見直してください。

詳細情報(dd....dd)が他でポート使用中を示す場合，プロパティ(aa....aa)の設定値を見直してください。

上記以外の詳細情報の場合は保守員に連絡してください。

KDJE30065-E

aa....aa failed to be bb....bb. (MBean server name = cc....cc, details = dd....dd)

aa....aa：対象名("MBeanserver"または"JMXConnector")
bb....bb：操作名("created","removed","started","stopped")
cc....cc：MBeanサーバ名
dd....dd：詳細情報

説明

aa....aaのbb....bbの処理に失敗しました。(MBeanサーバ名=cc....cc, 詳細情報=dd....dd)

対処

保守員に連絡してください。

KDJE30066-E

Information needed for XA transaction recovery cannot be acquired.

説明

XAトランザクションの回復処理に必要な情報が取得できません。

J2EEサーバの起動を中断します。

対処

トランザクションの対処

システムに関連づけられているリソースに残留トランザクションがあるかを調べてください。システムに関連づけられているリソースの情報を確認し，残留しているトランザクションがある場合は，連携している各リソースとトランザクションの整合性が取れるように手動でコミット，またはロールバックを実施してください。

J2EEサーバの対処

J2EEサーバを再セットアップしてください。

KDJE30070-E

Could not delete a file(aa....aa).

aa....aa：ファイル名

説明

ファイルが削除できません。ファイルを使用中か，またはファイルを削除する権限がない可能性があります。

対処

このメッセージの直後に出力されているメッセージ「KDJE30003-W」の対処を実施してください。

KDJE30200-I

The server migration is in progress. Server name = aa....aa

aa....aa：サーバ名

説明

サーバ（aa....aa）の環境移行中です。

KDJE30201-I

No server needs to be migrated.

説明

cjenvupdateコマンドで移行が必要なサーバはありません。

KDJE30202-E

The Deployment Descriptor cannot be converted. File = aa....aa, Reason = bb....bb

aa....aa：DD名
bb....bb：障害理由

説明

DD（aa....aa）の形式に誤りがあり，新環境形式のDDに変換できません。

対処

cjenvupdateコマンドの実行形態に合わせて，対処してください。

通常移行の場合

障害理由を基にDDを修正して，再度cjenvupdateコマンドを実行してください。障害理由がnnnn（nは数字）で始まるメッセージについては，「付録B　作業ディレクトリ移行およびインポートでエラーが発生したときのメッセージ」を参照して対処してください。

修正できない場合は，保守員に連絡してください。

強制移行の場合

このDDを含むアプリケーションまたはリソースは，新環境へ移行されません。

これらのアプリケーションまたはリソースを新環境で使用したい場合は，リソースの再インポート，アプリケーションの再作成などをする必要があります。

KDJE30203-I

Usage: cjenvupdate [-f]

説明

cjenvupdateコマンドの使用方法です。

KDJE30204-I

The server checking is in progress. Server name = aa....aa

aa....aa：サーバ名

説明

サーバ（aa....aa）内にあるDDが，新バージョンで使用される形式のものに変換できるかどうかをチェックしています。

KDJE30205-E

The server will not be migrated because a problem occurred in the Deployment Descriptor. Server name = aa....aa

aa....aa：サーバ名

説明

新環境形式へ変換できないDDがあるため，サーバ（aa....aa）を移行しません。

対処

「KDJE30202-E」の対処方法に従ってDDを修正したあと，再度cjenvupdateコマンドを実行してください。

KDJE30206-I

No problem exists in the Deployment Descriptors in the server. Server name = aa....aa

aa....aa：サーバ名

説明

サーバ（aa....aa）のすべてのDDが新環境形式へ変換できるため，引き続きサーバを移行します。

KDJE30207-W

The Resource Descriptor cannot be converted. File = aa....aa, Reason = bb....bb

aa....aa：DD名
bb....bb：障害理由

説明

リソースのDD（aa....aa）が変換できません。

サーバ内の全DDをチェック終了後，このメッセージ以外に「KDJE30202-E」または「KDJE37022-E」が出力されていない場合，サーバを強制移行します。

対処

同一サーバ内のDDチェック中に，「KDJE30202-E」または「KDJE37022-E」が出力されている場合，各メッセージでの対処をしたあと，再度cjenvupdateコマンドを実行してください。対処方法については，各メッセージの対処の説明に従ってください。

KDJE30208-W

The server will be migrated because a problem occurred only in the Resource Descriptor and the reference resolution of the application definition. Server name = aa....aa

aa....aa：サーバ名

説明

リソースのDDとアプリケーション定義のリファレンス解決以外に問題はなかったため，引き続き環境を強制移行します。

変換できないDDを含むリソースは移行されません。また，問題があるリソースをリファレンス解決に指定しているアプリケーションのデプロイは失敗します。環境移行後に使用する場合は，リソースとアプリケーションを再設定してください。

対処

移行されなかったリソースを使用したい場合，移行後に再度リソースのインポートを実行してください。リファレンス解決に問題があったアプリケーションは，デプロイできません。適切なリソースを使用してリファレンス解決を行ってください。

KDJE30209-E

An unexpected exception has occurred. Server name = aa....aa

aa....aa：サーバ名

説明

予期しない例外が発生しました。

サーバ（aa....aa）は移行しません。

対処

保守員に連絡してください。

KDJE30220-I

Migration of the definition files of the old version is in progress.

説明

旧バージョンの定義ファイルの移行中です。

KDJE30221-I

The definition files of the old version have been migrated successfully.

説明

旧バージョンの定義ファイルの移行が正常に終了しました。

KDJE30222-W

The definition files of the old version have been migrated with errors. Some definition files could not be migrated.

説明

一部の定義ファイルの移行に失敗しました。

移行できなかった定義ファイルがJ2EEサーバのusrconf.cfgの場合は，旧バージョンの定義ファイルのままで，移行されていません。それ以外の定義ファイルは，このバージョンのデフォルトの定義ファイルに置き換えられています。

対処

移行できなかった定義ファイルの情報が，このメッセージが出力される前に「KDJE30225-W」または「KDJE30226-W」で出力されています。それぞれのメッセージに従って対処してください。

KDJE30223-E

An unexpected exception has occurred.

説明

予期しない例外が発生しました。

対処

保守員に連絡してください。

KDJE30224-E

The attempt to migrate the definition files of the old version has failed. File = aa....aa, Reason = bb....bb

aa....aa：移行できなかったファイル
bb....bb：移行失敗理由

説明

旧バージョンの定義ファイルの移行に失敗しました。

定義の移行処理は中断されます。

対処

移行失敗理由（bb....bb）を基に対処してください。理由から要因が特定できない場合は，保守員に連絡してください。

KDJE30225-W

The default definition files will be used because the attempt to migrate the definition files of the old version failed. File = aa....aa, Backup = bb....bb

aa....aa：移行できなかったファイル
bb....bb：このファイルのバックアップファイル

説明

旧バージョンの定義ファイルの移行ができませんでした。

移行できなかった定義ファイルは，このバージョンのデフォルトの定義ファイルに置き換えられています。

対処

旧バージョンの定義ファイルを使用する場合，bb....bbが示す旧バージョンの定義ファイルのバックアップを基に，手動で定義を移行してください。

KDJE30226-W

A problem occurred during migration of the definition file. The definition file will not be migrated. File = aa....aa

aa....aa：移行できなかったファイル

説明

旧バージョンの定義ファイルの移行に失敗しました。

移行に失敗した定義ファイルは移行されず，旧バージョンの定義ファイルがそのまま使用されます。

対処

新環境用の定義を使用する場合は，手動で定義ファイルを設定してください。

KDJE30230-W

The deletion of the file has failed. File = aa....aa

aa....aa：削除できなかったファイル

説明

ファイルの削除に失敗しました。

要因として次のことが考えられます。

ファイルの削除権限がない。

ディスク装置が壊れるなど，ディスク装置に障害が発生している。

対処

要因に応じて対処してください。

ファイルの削除権限がない場合

正しい権限を持ったユーザが削除を実行してください。

ディスク装置が壊れている場合

システムの管理者に連絡して，装置を交換してください。

上記の要因に当てはまらないときは，保守員に連絡してください。

KDJE30231-W

The deletion of the directory has failed. Directory = aa....aa

aa....aa：削除できなかったディレクトリ

説明

ディレクトリの削除に失敗しました。

要因として次のことが考えられます。

ディレクトリの削除権限がない。

ディスク装置が壊れるなど，ディスク装置に障害が発生している。

対処

要因に応じて対処してください。

ディレクトリの削除権限がない場合

正しい権限を持ったユーザが削除を実行してください。

ディスク装置が壊れている場合

システムの管理者に連絡して，装置を交換してください。

上記の要因に当てはまらないときは，保守員に連絡してください。

KDJE30232-W

The file could not be copied from aa....aa to bb....bb because of the reason cc....cc. Check the file status.

aa....aa：コピー元ファイル名称
bb....bb：コピー先ファイル名称
cc....cc：詳細情報

説明

ファイルのコピーに失敗しました。

要因として次のことが考えられます。

ディスクの空き容量が不足している。

ディスク装置が壊れるなど，ディスク装置に障害が発生している。

対処

要因に応じて対処してください。

ディスクの空き容量が不足している場合

不要なファイルを削除して出力先の空き容量を増やすか，空き容量のある出力先に変更してください。

ディスク装置が壊れている場合

システムの管理者に連絡して，装置を交換してください。

上記の要因に当てはまらないときは，保守員に連絡してください。

KDJE30233-E

The creation of the file has failed. File name = aa....aa

aa....aa：ファイル名称

説明

ファイルの作成に失敗しました。

要因として次のことが考えられます。

ディスクの空き容量が不足している。

ディスク装置が壊れるなど，ディスク装置に障害が発生している。

対処

要因に応じて対処してください。

ディスクの空き容量が不足している場合

不要なファイルを削除して出力先の空き容量を増やすか，空き容量のある出力先に変更してください。

ディスク装置が壊れている場合

システムの管理者に連絡して，装置を交換してください。

上記の要因に当てはまらないときは，保守員に連絡してください。

KDJE30234-E

The directory was not found. Directory name = aa....aa

aa....aa：ディレクトリ名称

説明

ディレクトリが見つかりません。

対処

アプリケーションが実行に必要なディレクトリが作成されているかを確認してください。

KDJE30250-I

Usage: cjstartrecover [cjstartsv'sOption] [[-p key=value] ...] [-t watchTime]

説明

cjstartrecoverの使用方法です。

KDJE30251-E

An invalid option was specified. Option name = aa....aa

aa....aa：無効なオプション名

説明

無効なオプションが指定されています。

対処

指定オプションを確認し，再度実行してください。

KDJE30252-E

A timeout occurred on the J2EE server in recovery mode. Server name = aa....aa

aa....aa：サーバ名称

説明

リカバリモードで起動中のJ2EEサーバに，タイムアウトが発生しました。

リソースに未解決のトランザクションが残っている可能性があります。

対処

再度，リカバリモードでJ2EEサーバを開始させて，トランザクションの回復処理を行ってください。

KDJE30253-E

Only the Cosminexus Component Container administrator can execute this command.

説明

Cosminexus Component Container管理者以外のユーザは，このコマンドを実行できません。

対処

Cosminexus Component Container管理者で，このコマンドを実行してください。インストールディレクトリ（/opt/Cosminexus/CCをシンボリックリンクしている場合は，リンク先ディレクトリ）の属性（オーナー，グループ）が，Component Container管理者およびComponent Container管理者のプライマリグループと一致していることを確認してください。一致していない場合は，一致させてください。

KDJE30254-I

Usage:
Format1: cjrarupdate -type { dbconnector | rar } [-force] [-f rarfile ... ] [-backupto directory]
Format2: cjrarupdate -recoverfrom directory

説明

cjrarupdateコマンドの使用方法です。

KDJE30255-E

An attempt to acquire the location of the public directory of the J2EE server has failed. Reason = aa....aa

aa....aa：理由

説明

J2EEサーバの作業ディレクトリの場所が取得できませんでした。

対処

障害理由の内容に応じて，対処してください。

KDJE30256-E

An attempt to read the property file has failed. File = aa....aa

aa....aa：読み込みに失敗したファイル（フルパス）

説明

プロパティファイルの読み込みができませんでした。

対処

読み込み対象プロパティファイルが存在するか，ファイルに読み込み権限があるかを確認してください。

KDJE30257-E

The installation directory of Cosminexus Component Container could not be acquired.

説明

Cosminexus Component Containerのインストール先がわかりません。

対処

Cosminexus Component Containerが正しくインストールされているかどうかを確認してください。

KDJE30258-E

An unexpected exception occurred. Detail = aa....aa

aa....aa：詳細情報

説明

予期しない例外が発生しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE30259-W

The value aa....aa of the option bb....bb is invalid. The cc....cc value will be used.

aa....aa：不正な値
bb....bb：オプション名
cc....cc：採用する値

説明

オプションbb....bbの値aa....aaは不正です。

値cc....ccを採用します。

対処

オプションの指定値を見直してください。

KDJE30260-I

The environment of the public directory will now be migrated. (Stage aa....aa of bb....bb)

aa....aa：現在のステージ数
bb....bb：全ステージ数

説明

J2EEサーバ用作業ディレクトリの環境を移行します。

KDJE30261-I

The environment of the public directory has been migrated. (Stage aa....aa of bb....bb)

aa....aa：現在のステージ数
bb....bb：全ステージ数

説明

J2EEサーバ用作業ディレクトリの環境を移行しました。

KDJE30262-I

The data source will now be migrated to the J2EE resource adapter. Data source display name = aa....aa

aa....aa：データソース表示名

説明

データソースをJ2EEリソースアダプタに移行します。

KDJE30263-I

The data source has been migrated to the J2EE resource adapter. J2EE resource adapter display name = aa....aa

aa....aa：J2EEリソースアダプタ表示名

説明

データソースをJ2EEリソースアダプタに移行しました。

KDJE30264-E

The J2EE server has been started. Server name = aa....aa

aa....aa： J2EEサーバ名

説明

起動済みのJ2EEサーバがあるため，コマンドが実行できません。

コマンドの実行を中断します。

対処

起動しているJ2EEサーバを停止したあと，再度コマンドを実行してください。

KDJE30300-W

The performance trace is unavailable due to failure of initialization. (reason = aa....aa)

aa....aa：障害理由コード

説明

初期化に失敗したため，PRFトレースを取得できません。

対処

障害理由コード（aa....aa）の内容を基に，対処してください。

障害理由コード（aa....aa）に示される内容を次の表に示します。

表3-1　KDJE30300-Wに示される障害理由コード一覧

障害理由コード
エラーの要因
対処

-1
環境変数「PRFSPOOL」が設定されていません。または，環境変数「PRFSPOOL」で設定したディレクトリが存在しません。
環境変数「PRFSPOOL」が設定されているかどうか，またはディレクトリが存在するかどうかを確認してください。

-2
プロセスでのPRFデーモンのサービス開始処理でエラーが発生しました。
PRFデーモンが起動していない可能性があります。
PRFデーモンが起動されているかどうかを確認してください。また，定義ファイルのPRFIDの指定を確認してください。

-3
プロセスでのPRFデーモンのサービス開始処理でエラーが発生しました（システムコールのエラーなど）。
<環境変数PRFSPOOLの設定ディレクトリ>¥log¥<PRF識別子>（Windowsの場合）または$PRFSPOOL/log/<PRF識別子>（UNIXの場合）の下にあるログファイルを参照してください。PRFのメッセージを調べ，要因を確認して，対処してください。

-4
PRFデーモンのサービスで必要となるライブラリのロードに失敗しました。
次の要因が考えられます。

Cosminexus Performance Tracerがインストールされていない。

クラスパスにPRFトレース出力ライブラリが指定されていない。

環境変数に誤りがある。

エラーの要因を修正したあと，再度実行してください。

KDJE30310-W

The J2EE server has stopped monitoring the resources because the number of used aa....aa(s) could not be retrieved.

aa....aa：監視対象
　　file descriptor：ファイルディスクリプタ監視
　　thread：スレッド監視

説明

このプラットフォームではaa....aaの使用値が取得できないため，リソースの監視を停止します。

対処

ファイルディスクリプタ（ejbserver.watch.fileDescriptor.enabled）またはスレッド（ejbserver.watch.thread.enabled）の監視のプロパティを無効（false）にしてください。

KDJE30311-W

The threshold set for aa....aa exceeds the system maximum. The system maximum will be used. User-specified value = bb....bb, System value = cc....cc

aa....aa：監視対象
　　file descriptor：ファイルディスクリプタ監視
　　thread：スレッド監視
bb....bb：ユーザ指定値
cc....cc：システム上限値

説明

ユーザ指定のaa....aaのしきい値が，システムの上限値を超えて設定されています。

しきい値をシステムの上限値にして監視します。

対処

ユーザ指定値（ファイルディスクリプタ=ejbserver.watch.fileDescriptor.threshold，スレッド=ejbserver.watch.thread.threshold）またはシステム上限値を見直してください。

KDJE30380-E

An attempt to acquire the Cosminexus configuration information has failed. Reason = aa....aa

aa....aa：障害理由

説明

アプリケーションサーバの共通情報の取得に失敗しました。

対処

障害理由（aa....aa）の内容を基に，対処してください。

障害理由（aa....aa）には次の内容が示されます。

Environment is invalid.

アプリケーションサーバが正しくインストールされていないおそれがあります。

正しくインストールされているかどうかを確認してください。

Load library failed.

ライブラリのロードに失敗しました。usrconf.cfgのプロパティcpp.library.versionの指定値を見直してください。

cpp.library.versionの指定値に問題がない場合は，アプリケーションサーバが正しくインストールされていないおそれがあります。正しくインストールされているかどうかを確認してください。

Unexpected error has occurred.

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE30400-I

The user log environment setup will now start.

説明

プロパティファイルに設定されている値を基に，ユーザログ環境の構築を開始します。

KDJE30401-I

The user log environment setup has been terminated.

説明

ユーザログ環境の構築を終了しました。

KDJE30402-I

The creation of the Handler object has been completed with the following attribute. Attribute: ClassName = aa....aa[ ; HandlerName = bb....bb[, path = cc....cc] [, count = dd....dd] [, limit = ee....ee] [, level = ff....ff] [, filter = gg....gg] [, formatter =hh....hh] [, encoding = ii....ii] [, appname = jj....jj] [, msgid = kk....kk] [, separator = ll....ll]]

aa....aa：Reflectionで作成したクラス名
次からは，値がnullではない場合に表示されます。
bb....bb：指定されているハンドラ名
cc....cc：ログファイル名のプリフィックス
dd....dd：ログファイルの最大面数
ee....ee：ログファイルの最大容量
ff....ff：ログの出力レベルの上限
gg....gg：接続するフィルタクラス
hh....hh：接続するフォーマッタクラス
ii....ii：出力エンコード
jj....jj：ログ出力時に指定がなかった場合にAppNameフィールドへ出力するデフォルト値
kk....kk：ログ出力時に指定がなかった場合にMsgIDフィールドへ出力するデフォルト値
ll....ll：CJSimpleFormatterなどで使用する情報要素間のセパレータ文字列

説明

ハンドラオブジェクトの作成が終了しました。

ハンドラは「ClassName」から始まる構成で作成されています。

KDJE30403-I

A Logger object has been created with the following attribute. Attribute: LoggerName = aa....aa[ ; ResourceBundleName = bb....bb] [, useParentHandlers = cc....cc] [, level = dd....dd] [, filter = ee....ee] [, ClassName = ff....ff] [ ; HandlerName = gg....gg]

aa....aa：ロガー名
bb....bb：リソースバンドル名
cc....cc：親ロガーへの伝播設定（true：伝播する，false：伝播しない）
dd....dd：ロガーのメッセージフィルタレベル
ee....ee：ロガーに接続指定されたフィルタクラス
ff....ff：ロガーに接続されているハンドラのクラス名
gg....gg：ハンドラを初期化する際に使用した設定の識別名

説明

Loggerオブジェクトの作成が終了しました。

ロガーは「LoggerName」から始まる構成で作成されています。

KDJE30404-I

The log file aa....aa was closed successfully.

aa....aa：ファイル名

説明

ログファイル（aa....aa）のクローズが正常に完了しました。

KDJE30405-I

All the Logger objects and Handler objects managed by LogManager will be closed and the deletion of Loggers and Handlers from LogManager will now be started.

説明

LogManagerの管理しているロガーおよびハンドラをすべて閉じて，LogManagerから削除する処理を開始しました。

KDJE30406-I

The deletion of Logger objects and Handler objects from LogManager has finished.

説明

LogManagerからロガーおよびハンドラを削除する処理を終了しました。

KDJE30410-W

The value aa....aa of the property key bb....bb is invalid. The cc....cc value will be used.

aa....aa：実際に設定されていた値
bb....bb：プロパティキー
cc....cc：その時点で有効となっている値

説明

プロパティキー（bb....bb）に不正な値が指定されています。値が不正なため，現時点で有効な設定値（cc....cc）を使用します。

cc....ccは通常，デフォルト値，またはユーザプロパティファイルのejbserver.application.userlog.CJLogHandler.<handler-name>.*キーおよびejbserver.application.userlog.Logger.<logger-name>.*キーの<handler-name>="default", <logger-name>="default"の値です。

対処

プロパティキーの値，およびセキュリティ権限が正しいかどうかを確認してください。

KDJE30411-W

The specified class is invalid. This class was not created. ClassName = aa....aa[, HandlerName = bb....bb]

aa....aa：クラス名
次の値は存在する場合に表示されます。
bb....bb：コンストラクタ引数

説明

指定されたクラス（aa....aa）は不正，またはリフレクションを用いてこのクラスを作成するセキュリティ権限がないなどの理由で，作成できませんでした。

対処

プロパティキーの値，およびセキュリティ権限などを見直してください。

KDJE30413-W

The specified parameter aa....aa is too long. This value was truncated at the maximum length.

aa....aa：パラメタ名

説明

指定されたパラメタ（aa....aa）の値は長過ぎます。

このパラメタの値は，最大長の範囲で設定されました。

対処

パラメタ（aa....aa）の値の最大長を確認して，正しい値を指定してください。

KDJE30420-E

An attempt to read the property file name aa....aa has failed. Make sure that the property file exists.

aa....aa：ファイル名

説明

プロパティファイル名（aa....aa）の読み込みに失敗しました。

対処

次の要因が考えられます。

プロパティファイルがディスク上に存在しない
ユーザプロパティファイルがない場合，templatesフォルダからデフォルトのユーザプロパティファイルをコピーしてください。

プロパティファイルの読み込み権限がない
読み込み権限を付与してください。

実行するプログラム上からプロパティファイルを読み込むセキュリティ権限がない
プロパティの読み込みセキュリティ権限を付与してください。

上記の要因に当てはまらない場合は，保守員に連絡してください。

KDJE30421-E

The setup has failed. If there is not enough space on the disk, then either change the output destination or delete unnecessary files to acquire enough space on the disk. ClassName = aa....aa[ ; HandlerName = bb....bb ], path = cc....cc

aa....aa：クラス名
bb....bb：ハンドラ名
cc....cc：ファイルパス

説明

クラス（aa....aa）のセットアップに失敗しました。

対処

ディスク上の空き容量が不足している場合は，出力先を変更するか，不要なファイルを削除して十分な空き容量を確保してください。ファイルの書き込み権限や，セキュリティのファイル出力権限がない場合は，これらの権限を付与してください。

ハンドラのセットアップに失敗した場合に考えられる要因を，次に示します。

ディスクの空き容量が不足している
不要なファイルを削除して出力先の空き容量を増やすか，空き容量のある出力先へ変更してください。

すでに同じ名称で読み取り専用，または実行中・オープン中のファイルが存在する，または更新権限のないファイルが存在する
適切な権限を持つファイルへ出力するように指定してください。

ファイル名と同じ名称のディレクトリがすでに存在する，またはディレクトリに書き込み権限がない
適切な権限を持つディレクトリ，ファイルへ出力するように指定してください。

ディスク装置に障害がある
システム管理者へ連絡してください。
システム管理者は，装置を交換してください。

上記の要因に当てはまらない場合は，保守員に連絡してください。

KDJE30423-E

An error has occurred during writing the message aa....aa into the file bb....bb.

aa....aa：出力しようとしたメッセージの内容
bb....bb：ログファイル名

説明

ファイル名（bb....bb）へメッセージ（aa....aa）を出力中にファイルの入出力エラーが発生しました。

対処

データ出力時にファイルの入出力エラーが発生した場合，次の要因が考えられます。

ディスクの空き容量が不足している
不要なファイルを削除して出力先の空き容量を増やすか，空き容量のある出力先へ変更してください。

ディスク装置に障害がある
システム管理者へ連絡してください。
システム管理者は，装置を交換してください。

上記の要因に当てはまらない場合は，保守員に連絡してください。

KDJE30424-E

The full path name of the file aa....aa is too long. The maximum length is bb....bb bytes.

aa....aa：ログファイル名（フルパス名）
bb....bb：ログファイル名の最大長

説明

ファイルのフルパス名（aa....aa）が制限を超えています。

ログファイル名の最大長（bb....bb）の範囲で指定してください。

対処

ログファイルの出力先，およびファイル名を見直してください。

KDJE30429-E

The FileHandler aa....aa specified with the same path bb....bb exists. The value of the path must be unique between each FileHandler.

aa....aa：ハンドラ名
bb....bb：ファイル名

説明

同じパスを指定した設定で，ハンドラを初期化しようとしました。

ハンドラのパスの値は，利用するハンドラ間で一つだけになるように指定してください。また，パスの値は大文字・小文字の区別がされないため，大文字・小文字だけが異なる文字列は指定できません。

対処

生成対象となっている各ハンドラを異なるパス値で初期化できるように，プロパティの定義を見直してください。

KDJE30430-E

The setup for the user log manager's properties performed during initializing the user log manager has failed.

説明

サーバ起動時にする，ユーザログマネジャのプロパティのセットアップ中にエラーが発生し，プロパティのセットアップに失敗しました。

「KDJE30420-E」のメッセージが同時に出力されている場合は，プロパティファイルの読み込みに失敗しています。

対処

「KDJE30420-E」のメッセージが同時に出力されている場合は，「KDJE30420-E」のメッセージの対処を行ってください。そのほかの場合は，保守員に連絡してください。

KDJE30431-E

An attempt to setup the handler has failed because an error was detected. ClassName = aa....aa[ ; HandlerName = bb....bb ]

aa....aa：クラス名
bb....bb：ハンドラ名

説明

エラーがあったため，ハンドラ（bb....bb）のセットアップに失敗しました。

対処

クラス名とハンドラ名を基に，このメッセージより前に出力されているエラーの内容を確認してください。

KDJE30432-E

The specified logger is invalid. This logger was not created. LoggerName = aa....aa[ ; ResourceBundleName = bb....bb]

aa....aa：ロガー名
bb....bb：リソースバンドル名

説明

指定されたロガー（aa....aa）は不正です。

このロガーは作成されませんでした。

対処

リソースバンドル名に指定できる値の規則を確認して，正しい値を指定してください。

KDJE30433-E

An attempt to read the system properties has failed, in the user log function of the EJB client application.

説明

EJBクライアントアプリケーションのユーザログ機能で，システムプロパティの読み込みに失敗しました。

実行するプログラム上から，システムプロパティを読み込むセキュリティ権限がありません。

対処

システムプロパティの読み込みセキュリティ権限を付与してください。

KDJE31000-I

OTS mode is enabled.

説明

OTSモードでJ2EEサーバを起動します。

OTSを使用してXAトランザクションの決着ができます。

KDJE31001-I

Non-OTS mode is enabled.

説明

非OTSモードでJ2EEサーバを起動します。

OTSを使用したXAトランザクションの決着はできません。

KDJE31002-W

A transaction timeout occurred. (application = aa....aa, component = bb....bb, txid = cc....cc, PRF = dd....dd/ee....ee/ff....ff)

aa....aa：トランザクションを開始したJ2EEアプリケーション名（別のサーバでトランザクションを開始した場合は，半角ハイフン（-）が表示されます）
bb....bb：トランザクションを開始したJ2EEコンポーネント（EJB/Servlet/JSP）のクラス名+'@'+インスタンスのハッシュコード（別のサーバでトランザクションを開始した場合は，半角ハイフン（-）が表示されます）
cc....cc：タイムアウトしたトランザクションの内部ID
dd....dd：タイムアウトしたトランザクションのIPアドレス
ee....ee：タイムアウトしたトランザクションのプロセスID
ff....ff：タイムアウトしたトランザクションのルートアプリケーション情報

説明

トランザクションタイムアウトが発生したため，トランザクションはロールバックされます。

対処

トランザクション内で行う処理に時間が掛かっていないかどうかを確認し，時間が掛かっている場合は，その要因を取り除いてください。トランザクション内で行う処理に掛かる時間が妥当である場合は，タイムアウトが発生するまでの時間を長くすることを検討してください。

KDJE31003-E

An attempt to create an ORB has failed. (cause = aa....aa)

aa....aa：ORBの作成に失敗した要因

説明

ORBの作成に失敗しました。

J2EEサーバの起動を中断します。

対処

ejbserver.distributedtx.Synchronization.portキーに無効な値（0～65535の整数値以外の値）が指定されていないかどうか，また，指定したポートがすでに使用されていないかどうかを確認してください。

有効な値は，0～65535の整数値です。

KDJE31004-I

Light transaction is enabled.

説明

ローカルトランザクションに最適化されています。

OTSを使用したXAトランザクションは決着できません。

KDJE31005-E

The value of ejbserver.jta.TransactionManager.defaultTimeOut property is invalid. The default value will be used. (180sec)

説明

ejbserver.jta.TransactionManager.defaultTimeOutキーの値が無効な値です。デフォルト値（180秒）を使用します。

有効な値は，0～2147483647の整数値です。

対処

ejbserver.jta.TransactionManager.defaultTimeOutキーに無効な値が指定されていないことを確認してください。

KDJE31006-E

Specified transaction timeout value is invalid.

説明

指定されたトランザクションタイムアウト値が不正です。

有効な値は，0～2147483647の整数です。

対処

タイムアウト値に無効な値（0～2147483647の整数値以外）が指定されていないことを確認してください。

KDJE31007-E

Any non-XA Resource cannot be enlisted to global transactions.

説明

グローバルトランザクションに，非XAリソースは参加できません。

グローバルトランザクションには，XAリソースだけが参加できます。

対処

グローバルトランザクションに，非XAリソースを参加させていないことを確認してください。

KDJE31008-E

The local transaction already has a non-XA Resource and cannot have more than two resources.

説明

ローカルトランザクションには，すでに一つの非XAリソースが参加しています。このため，リソースを参加させることはできません。

対処

ローカルトランザクションに，複数のリソースを参加させていないことを確認してください。複数のリソースを参加させる場合は，グローバルトランザクションを使用して，XAリソースを参加させてください。

KDJE31009-E

No nested transaction is supported.

説明

ネストしたトランザクションはサポートされていません。

対処

ネストしたトランザクションは使用しないでください。

KDJE31010-W

Unclosed connection was forced to close. (componentInstance=aa....aa, resourceHandle=bb....bb, resource=cc....cc)

aa....aa：コンポーネント情報
bb....bb：リソースハンドル情報
cc....cc：リソース情報

説明

J2EEアプリケーションで，コネクションのクローズが未完了で終了しています。

クローズされていないコネクションを強制的にクローズしました。

対処

コネクションのクローズ漏れがないように，J2EEアプリケーションを修正してください。

KDJE31011-E

The transaction has been rolled back, not committed. (cause=aa....aa)

aa....aa：例外情報

説明

トランザクションはロールバックしているため，コミットできません。

対処

次の内容を確認してください。

J2EEアプリケーションで，コミット前の状態でロールバックにマークしていないことを確認してください。

1.を確認して，マークされていない場合は，トランザクション内の処理に時間が掛かっていないかどうかを確認してください。時間が掛かっている場合は，その要因を取り除いてください。

2.を確認して，トランザクション内の処理に掛かる時間が妥当な場合は，タイムアウトが発生するまでの時間を長くすることを検討してください。

上記の内容を確認しても要因を取り除けない場合は，例外情報やほかのメッセージを参照して，ロールバックした要因を取り除いてください。

KDJE31012-E

A heuristic exception occurred. (cause=aa....aa)

aa....aa：例外情報

説明

ヒューリスティック例外が発生しました。

ヒューリスティック例外は，グローバルトランザクションに参加している一部のリソースマネジャが一方的に決着した場合に発生します。ヒューリスティック例外の要因は，ネットワーク障害などで正常な処理ができなかったことが考えられます。

グローバルトランザクションに参加している一部のリソースマネジャが一方的に決着した場合，リソースマネジャ間で，トランザクションの一貫性が保てないことがあります。

対処

リソースマネジャでトランザクションの状態を確認してください。詳細については，マニュアル「TPBroker　ユーザーズガイド」を参照ください。

KDJE31013-E

The transaction having non-XA resource cannot be exported; the 2-phase commit has not done.

説明

非XAリソースが参加するトランザクションをエクスポートできません（2フェーズコミットできません）。

対処

ローカルトランザクション内で，リモートを呼び出さないでください。

KDJE31014-E

The global transaction could not be started. (cause=aa....aa)

aa....aa：例外情報

説明

グローバルトランザクションを開始できません。

対処

トランザクションサービスに関する設定を確認してください。確認する際は，次の内容を確認してください。

スマートエージェントが稼働しているかどうか。

スマートエージェントのポート指定で，システム環境変数「OSAGENT_PORT」とvbroker.agent.portキーが一致しているかどうか。

TCSが稼働しているかどうか。

TPBrokerのブランチ数が適切であるかどうか。
設定方法については，マニュアル「TPBroker　ユーザーズガイド」を参照してください。

KDJE31015-I

OTS in-process mode is enabled.

説明

OTSを使用してXAトランザクションの決着ができます。

KDJE31016-W

A transaction has been forced to timeout. (application = aa....aa, component = bb....bb, txid = cc....cc, PRF = dd....dd/ee....ee/ff....ff)

aa....aa：トランザクションを開始したJ2EEアプリケーション名（別のサーバでトランザクションを開始した場合は，半角ハイフン（-）が表示されます）
bb....bb：トランザクションを開始したJ2EEコンポーネント（EJB/Servlet/JSP）のクラス名+'@'+インスタンスのハッシュコード（別のサーバでトランザクションを開始した場合は，半角ハイフン（-）が表示されます）
cc....cc：ロールバックしたトランザクションの内部ID
dd....dd：ロールバックしたトランザクションのIPアドレス
ee....ee：ロールバックしたトランザクションのプロセスID
ff....ff：ロールバックしたトランザクションのルートアプリケーション情報

説明

アプリケーションが強制停止されたため，実行中のトランザクションを強制的にタイムアウトしました。

対処

トランザクション内で行う処理に予測以上に時間が掛かっていないかどうかを確認し，時間が掛かっている場合は，その要因を取り除いてください。

KDJE31017-I

A client transaction was marked for rollback.

説明

EJB呼び出しでシステム例外が発生した場合，現在のusrconf.propertiesの設定では，クライアントトランザクションをロールバックにマークします。

対処

EJB呼び出しでシステム例外が発生した場合，クライアントトランザクションをロールバックにマークさせないようにするには，usrconf.propertiesに次のプロパティを設定してください。

ejbserver.distributedtx.rollbackClientTxOnSystemexception=false

KDJE31018-E

The cjlisttrn command cannot be supported because light transaction is enabled.

説明

cjlisttrnコマンドは，インプロセストランザクションサービスの有効時に，グローバルトランザクションの情報表示をサポートします。そのため，ライトトランザクションの有効時には，cjlisttrnコマンドは使用できません。

対処

次の点を確認して，再度コマンドを実行してください。

J2EEサーバの起動モードが，1.4モードである。

ライトトランザクション機能が無効である。

インプロセストランザクションサービスが有効である。

KDJE31019-E

The cjlisttrn command cannot be supported because out-process transaction service is enabled.

説明

cjlisttrnコマンドは，インプロセストランザクションサービスの有効時にサポートします。そのため，アウトプロセストランザクションサービスの有効時には，cjlisttrnコマンドは使用できません。

対処

アウトプロセストランザクションサービス用のトランザクション情報表示コマンドを使用ください。

KDJE31020-E

The cjlisttrn command cannot be supported because basic mode is enabled.

説明

cjlisttrnコマンドは，インプロセストランザクションサービスの有効時に，グローバルトランザクションの情報表示をサポートします。そのため，ベーシックモードではcjlisttrnコマンドは使用できません。

対処

次の点を確認して，再度コマンドを実行してください。

J2EEサーバの起動モードが，1.4モードである。

ライトトランザクション機能が無効である。

インプロセストランザクションサービスが有効である。

KDJE31021-W

A transaction timeout occurred. (threadName = aa....aa, threadHashCode=bb....bb)

aa....aa：トランザクションを開始したスレッド名
bb....bb：トランザクションを開始したスレッドのハッシュコード

説明

EJBクライアントで開始されたトランザクションでタイムアウトが発生したため，トランザクションはロールバックされます。

対処

トランザクション内で行う処理に時間が掛かっていないかどうかを確認し，時間が掛かっている場合は，その要因を取り除いてください。トランザクション内で行う処理に掛かる時間が妥当である場合は，タイムアウトが発生するまでの時間を長くすることを検討してください。

KDJE31022-E

Using the UserTransactionFactory is not permitted in the J2EE server side.

説明

J2EEサーバ側でUserTransactionFactoryを使用できません。UserTransactionFactoryはEJBクライアント側でだけ使用できます。

対処

J2EEサーバ上で動作するEJBやServletからUserTransactionを取得するには，JNDIを使用してルックアップしてください。EJBの場合には，javax.ejb.EJBContextからも取得できます。

KDJE31023-E

The transaction is disabled in the client side.

説明

クライアント側でトランザクションが無効に設定されています。

対処

EJBクライアントでトランザクションを使用するには，ejbserver.client.transaction.enabledプロパティに「true」を指定してください。

KDJE31024-E

Failed to create UserTransaction. cause=aa....aa

aa....aa：UserTransactionの作成に失敗した原因

説明

UserTransactionの作成に失敗しました。

対処

原因（aa....aa）を確認して，対処してください。

KDJE31025-E

Failed to initialize transaction manager. cause=aa....aa

aa....aa：トランザクションマネージャの初期化に失敗した原因

説明

トランザクションマネージャの初期化に失敗しました。

対処

原因（aa....aa）を確認して，対処してください。

KDJE31026-E

Failed to load the ORBInitializer class. cause=aa....aa

aa....aa：ORBInitializerクラスのロードに失敗した原因

説明

ORBInitializerクラスのロードに失敗しました。

対処

原因（aa....aa）を確認して，対処してください。

KDJE31027-E

The OTS status directory path is not specified.

説明

EJBクライアントで，インプロセストランザクションサービスのステータスファイルを格納するディレクトリが指定されていません。

対処

EJBクライアントの起動バッチファイルで，ejbserver.distributedtx.ots.status.directory1プロパティでステータスファイルを格納するディレクトリを指定してください。

KDJE31028-E

This method is not supported. (class = aa....aa, method = bb....bb)

aa....aa：クラス名
bb....bb：メソッド名

説明

サポートされていないメソッドが呼ばれました。

対処

サポートされていないメソッドを呼ばないでください。

KDJE31030-E

The cjcommittrn, cjrollbacktrn and cjforgettrn command cannot be supported because light transaction is enabled.

説明

ライトトランザクション機能が有効なため，cjcommittrnコマンド，cjrollbacktrnコマンド，およびcjforgettrnコマンドは使用できません。

対処

ライトトランザクション機能を無効にしてください。

KDJE31031-E

The cjcommittrn, cjrollbacktrn and cjforgettrn command cannot be supported because out-process transaction service is enabled.

説明

アウトプロセストランザクションサービスが有効なため，cjcommittrnコマンド，cjrollbacktrnコマンド，およびcjforgettrnコマンドは使用できません。

対処

インプロセストランザクションサービスを有効にしてください。

KDJE31032-E

The cjcommittrn, cjrollbacktrn and cjforgettrn command cannot be supported because basic mode is enabled.

説明

ベーシックモードでは，cjcommittrnコマンド，cjrollbacktrnコマンド，およびcjforgettrnコマンドは使用できません。

対処

J2EEサーバの起動モードを1.4モードにしてください。

KDJE31800-E

An attempt to obtain property aa....aa has failed.

aa....aa：プロパティ名

説明

プロパティ（aa....aa）の取得に失敗しました。

処理を中止します。

対処

ユーザプロパティファイルに，プロパティが設定されているかどうかを確認してください。

KDJE31801-W

An attempt to obtain property aa....aa has failed. The default value bb....bb will be used.

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：デフォルト値

説明

プロパティ（aa....aa）の取得に失敗しました。デフォルト値（bb....bb）を使用します。

処理を継続します。

対処

ユーザプロパティファイルに，プロパティが設定されているかどうかを確認してください。

KDJE31802-E

The property value is invalid.(aa....aa=bb....bb)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：プロパティ値

説明

プロパティ値（bb....bb）が不正です。

処理を中止します。

対処

ユーザプロパティファイルに設定されたプロパティ値が正しいかどうかを確認してください。

KDJE31803-W

The specified property value is invalid.(aa....aa=bb....bb) The default value cc....cc will be used.

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：設定されたプロパティ値
cc....cc：デフォルト値

説明

プロパティ値（bb....bb）が不正です。デフォルト値（cc....cc）を使用します。

処理を継続します。

対処

ユーザプロパティファイルに設定されたプロパティ値が正しいかどうかを確認してください。

KDJE31804-E

A fatal error occurred.(error information=aa....aa)

aa....aa：エラー情報

説明

致命的なエラーが発生しました。

処理を中止します。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE31805-I

A transaction recovery scan is executed. resource name=aa....aa

aa....aa：リソース名

説明

リソース（aa....aa）を走査して，未決着トランザクションが存在した場合，回復処理を実行します。

KDJE31806-E

An attempt to assign a transaction recovery port has failed.(port number=aa....aa)

aa....aa：割り当てに失敗したポート番号

説明

トランザクションの回復処理で使用するポート番号（aa....aa）の割り当てに失敗しました。

処理を中止します。

対処

システムプロパティファイル（sysconf.properties）またはユーザプロパティファイル（usrconf.properties）に設定されたejbserver.distributedtx.recovery.portキーに指定されているポート番号が，ほかのプロセスで使用されていないかどうかを確認してください。

KDJE31808-W

A resource for which a transaction was running has been deleted.(resource name=aa....aa)

aa....aa：リソース名

説明

トランザクション実行中のリソース（aa....aa）が削除されました。

対処

削除したリソースに未決着トランザクションが残っている可能性があります。

トランザクションの状態を確認してください。

対象リソースに未決着トランザクションが残っていた場合，リソースを再登録して，J2EEサーバを再度開始して回復処理を行ってください。

KDJE31809-W

The resource cannot be deleted because an incomplete transaction exists.(resource name=aa....aa)

aa....aa：リソース名

説明

未決着トランザクションが存在するため，リソース（aa....aa）を削除できませんでした。

対処

リソースに未決着のトランザクションが残っていないかどうか，OTSのコマンドなどで確認してください。

リソースが停止している場合は，リソースを起動してください。

未決着のトランザクションが存在する場合は，トランザクションが決着したあと，再度実行してください。

未決着のトランザクションが存在しない場合は，スマートエージェントのポート指定が正しいかどうか（システム環境変数「OSAGENT_PORT」とユーザプロパティファイルに設定したvbroker.agent.portキーが一致しているかどうか）を確認してください。

KDJE31810-I

The system is waiting for incomplete transactions.

説明

J2EEサーバ終了時に登録されているリソースのトランザクションがすべて決着するまで待ち合わせます。

J2EEサーバを強制的に停止させた場合，リソースに未決着のトランザクションが残っている可能性があります。

対処

リソースに未決着のトランザクションが残ってないかどうか，OTSのコマンドなどで確認してください。未決着のトランザクションが残っているときは，J2EEサーバを再度開始させて，トランザクションの回復処理をしてください。

また，トランザクションタイムアウト※で設定されている時間を過ぎても，J2EEサーバが停止しない場合は，次の内容を確認して，対処してください。

リソースの設定が正しいかどうか。

リソースが停止している場合は，リソースを起動する。

J2EEサーバでメモリ不足などのエラーが発生していないかどうか。

スマートエージェントのポート指定が正しいかどうか（システム環境変数「OSAGENT_PORT」とユーザプロパティファイルに設定したvbroker.agent.portキーが一致しているかどうか）。

注※

トランザクションタイムアウトとは，ユーザプロパティファイルのejbserver.jta.TransactionManager.defaultTimeOutキーに設定されている値，およびUserTransactionインタフェースのsetTransactionTimeoutメソッドで設定した値です。

KDJE31812-W

An attempt to establish a connection to the recovery resource has failed.(resource type=aa....aa, name=bb....bb, reason=cc....cc)

aa....aa：リソース種別
bb....bb：リソース名
cc....cc：例外情報

説明

トランザクションの回復対象リソース（bb....bb）への接続に失敗しました。

処理を継続します。

対処

対象リソースに接続できない要因を調査して，対処してください。

KDJE31813-I

The transaction recovery processing recovered a connection to the target resource.(resource type=aa....aa, resource name=bb....bb)

aa....aa：リソース種別
bb....bb：リソース名

説明

トランザクション回復処理で，対象リソース（bb....bb）への接続が復元されました。

KDJE31814-W

The XA resource cannot be acquired.(resource type=aa....aa, resource name=bb....bb)

aa....aa：リソース種別
bb....bb：リソース名

説明

トランザクションの回復に必要なXAリソース（bb....bb）を取得できませんでした。

この状態でJ2EEサーバを終了またはリソースを削除した場合，対象リソースに未決着トランザクションが残る可能性があります。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

リソースの設定内容

対象リソースが起動しているかどうか

ネットワーク障害が発生していないかどうか

対象リソースに未決着トランザクションが残っていた場合，J2EEサーバを再度開始して回復処理をしてください。

KDJE31815-E

You do not have permission to perform the recovery scan.(resource type=aa....aa, resource name=bb....bb)

aa....aa：リソース種別
bb....bb：リソース名

説明

対象リソースへ（bb....bb）の未決着トランザクションの走査に失敗したか，または適切な権限がありません。

この状態でトランザクションを開始できません。

対象となるリソースに接続できていない可能性があります。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

リソースの設定内容

対象リソースが起動しているかどうか

ネットワーク障害が発生していないかどうか

対象リソースへ接続できている場合は，未決着トランザクションの走査ができるように，適切な権限を設定してください。設定に問題がない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE31816-I

Transaction completion check ended successfully. (resource type=aa....aa, resource name=bb....bb)

aa....aa：リソース種別
bb....bb：リソース名

説明

トランザクション決着確認処理が正常に終了しました。

KDJE31817-W

Pending transactions exist or recovery process is now in progress. (resource type=aa....aa, resource name=bb....bb)

aa....aa：リソース種別
bb....bb：リソース名

説明

未決着トランザクションが存在するか，リカバリ処理が進行中です。

対処

未決着トランザクションの決着，またはリカバリ処理の完了を待ってください。

KDJE31818-W

Establishing a recovery connection to the resource failed. (resource type=aa....aa, resource name=bb....bb)

aa....aa：リソース種別
bb....bb：リソース名

説明

リソースへのリカバリ用コネクションの確立に失敗しました。

リソースに接続できない要因として，次のことが考えられます。

リソースが停止している。

ネットワーク障害が発生している。

リソースの設定が正しく行われていない。

対処

リソースに接続可能な状態であることを確認してください。

KDJE31819-W

Fetching pending transactions of the resource failed. (resource type=aa....aa, resource name=bb....bb)

aa....aa：リソース種別
bb....bb：リソース名

説明

リソースからの未決着トランザクションの取得に失敗しました。

未決着トランザクションの取得ができない要因として，次のことが考えられます。

リソースへの接続ユーザに，未決着トランザクションを取得するための権限が設定されていない。

リソースの設定が正しく行われていない。

対処

リソースから未決着トランザクションの取得が可能な状態であることを確認してください。

KDJE31820-W

Transaction completion check timed out. To recover pending transactions, restart the system.

説明

トランザクション決着確認処理がタイムアウトしました。

対処

未決着トランザクションの回復処理を行うには，システムを再起動してください。

KDJE32000-W

Cannot enlist two or more XAResources. Info=aa....aa

aa....aa：メソッド名

説明

JTAのトランザクションに二つ以上の別データソースを参加させようとしました。

JTAのトランザクションに参加させることができるのは，一つのデータソースだけです。

対処

複数のデータソースを一つのトランザクションに参加させていないか見直してください。また，同じデータソースでも，コネクションプーリングが無効のときは，別データソースとして扱われます。コネクションプーリングを有効にしてください。

KDJE34000-I

The SFO server application will now start.

説明

SFOサーバアプリケーションを起動します。

KDJE34001-E

An attempt to start the SFO server application failed because the -nosecurity option was not specified in the cjstartsv command.

説明

SFOサーバアプリケーションの起動に失敗しました。

cjstartsvコマンドに-nosecurityオプションが指定されていません。

対処

SFOサーバを停止後，cjstartsvコマンドに-nosecurityオプションを指定して起動してください。

KDJE34002-I

The SFO server application will now stop.

説明

SFOサーバアプリケーションを終了します。

KDJE34003-I

Replication of the global session information will now start. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, max sessions = cc....cc, max session info size = dd....dd, max inactive interval = ee....ee, lock timeout = ff....ff, GS control = gg....gg, GID cookie name = hh....hh, GID URL param name = ii....ii, jj....jj, kk....kk, replicatable type = ll....ll)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：グローバルセッション数の最大値
dd....dd：グローバルセッション情報サイズの最大値（バイト）
ee....ee：グローバルセッションの有効期限（秒）
ff....ff：グローバルセッションへのロック待ちのタイムアウト値
gg....gg：グローバルセッションの制御方法
　　cookie：HTTP Cookieを使用して制御します。
　　url-rewriting：URL書き換えを使用して制御します。
　　both：HTTP CookieおよびURL書き換えの両方を使用して制御します。
hh....hh：gg....ggがcookie，またはbothの場合はグローバルセッションIDの送信に使用するHTTP Cookieの名称。gg....ggがurl-rewritingの場合は空文字列
ii....ii：gg....ggがurl-rewriting，またはbothの場合はグローバルセッションIDの送信に使用するURLのパスパラメタ名。gg....ggがcookieの場合は空文字列
jj....jj：書き換え可能グローバルセッション情報のキーの設定値
キーの設定情報は次のどちらかの形式で出力します。

RW key = <書き換え可能グローバルセッション情報のキーの設定値>
グローバルセッション情報のキーの設定値は，セミコロン（;）を区切り文字とし，連結して出力されます。
GSInfoKey-RWパラメタを省略した場合，キーの設定値には空文字列を出力します。

RW key(*)
HTTPセッションに登録されたセッション情報のうち，GSInfoKey-Rパラメタで指定したキーで登録されたものを除く，すべてのセッション情報を書き換え可能グローバルセッション情報に設定した場合，"RW key(*)"を出力します。

kk....kk：読み込み専用グローバルセッション情報のキーの設定値
キーの設定情報は次のどちらかの形式で出力します。

R key = <読み込み専用グローバルセッション情報のキーの設定値>
グローバルセッション情報のキーの設定値は，セミコロン（;）を区切り文字とし，連結して出力されます。
GSInfoKey-Rパラメタを省略した場合，キーの設定値には空文字列を出力します。

R key(*)
HTTPセッションに登録されたセッション情報のうち，GSInfoKey-RWパラメタで指定したキーで登録されたものを除く，すべてのセッション情報を読み込み専用グローバルセッション情報に設定した場合，"R key(*)"を出力します。

ll....ll：引き継ぎ可能なセッション情報の型
　　String：java.lang.Stringクラスのオブジェクトだけ
　　String or byte[]：java.lang.Stringクラスのオブジェクト，またはbyte配列
　　Serializable：直列化可能クラスのオブジェクト

説明

グローバルセッション情報の冗長化を開始します。

KDJE34004-E

There is not enough memory to start replicating the global session information. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, max sessions = cc....cc, max session info size = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：グローバルセッション数の最大値
dd....dd：グローバルセッション情報サイズの最大値（バイト）

説明

グローバルセッション情報の冗長化を開始するために必要なメモリが不足しています。

要因として，次のことが考えられます。

SFOサーバに設定されたメモリ使用量の見積もりが誤っている

J2EEサーバ上のWebアプリケーションに設定されたグローバルセッション情報の最大サイズが大きい

J2EEサーバに設定されたHttpSession数の上限値が不当に大きい

対処

要因に応じて，次の対処を行ってください。

SFOサーバに設定されたメモリ使用量が誤っている場合

SFOサーバで必要なメモリ量の見積もりを見直してください。

SFOサーバで必要なメモリは，グローバルセッション数の最大値，およびグローバルセッション情報の最大サイズに比例します。詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 拡張編」の「7.　メモリセッションフェイルオーバ機能」を参照してください。

必要なメモリ量の設定に問題がある場合，適切な値をJavaVM定義ファイル（usrconf.cfg）に設定し，SFOサーバを再起動してください。

グローバルセッション情報の最大サイズが大きな場合

Webアプリケーションに設定したグローバルセッション情報の最大サイズを見直してください。

グローバルセッション情報の最大サイズに問題がある場合，適切な値をWebアプリケーションのDeployment Descriptor（web.xml）に設定してください。

設定の変更は次の手順で行います。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

SFOサーバを再起動する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成し，開始する。

HttpSession数の上限値が大きな場合

Webアプリケーションに設定したHttpSession数の上限値を見直してください。

HttpSession数の上限値が必要以上に大きい場合，適切な値に変更して，J2EEアプリケーションを再起動してください。

KDJE34005-I

The global sessions in the SFO server will be discarded because the SFO server application will stop. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, discarded global sessions = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：破棄されたグローバルセッション数

説明

SFOサーバアプリケーションが終了されるため，SFOサーバのグローバルセッションは破棄されます。

KDJE34006-I

The global sessions in the SFO server will be discarded. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, discarded global session ID = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：破棄されたグローバルセッションID

説明

SFOサーバアプリケーションが終了されるため，破棄されたSFOサーバのグローバルセッションIDを出力します。

グローバルセッションが複数ある場合，コンマ（,）区切りで出力します。また，グローバルセッションIDが20個を超える場合は，複数行で出力します。

KDJE34007-I

The SFO server will now connect with the J2EE server. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, connecting J2EE servers = cc....cc, connection timeout = dd....dd, J2EE server = ee....ee：ff....ff)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：接続しているJ2EEサーバの数
dd....dd：J2EEサーバとの接続タイムアウトの設定時間
ee....ee：接続を開始したJ2EEサーバのIPアドレス
ff....ff：接続を開始したJ2EEサーバのサーバ名

説明

SFOサーバは，J2EEアプリケーション名がaa....aa，コンテキストルート名がbb....bbのWebアプリケーションについて，IPアドレスがee....ee，サーバ名がff....ffのJ2EEサーバと接続を開始します。

このWebアプリケーションに接続しているJ2EEサーバ数はcc....ccになりました。

KDJE34008-E

An attempt to negotiate with the J2EE server has failed. (J2EE server= aa....aa：bb....bb, invalid parameter = (cc....cc))

aa....aa：J2EEサーバのIPアドレス
bb....bb：J2EEサーバのサーバ名
cc....cc：エラーの要因となったWebアプリケーションの情報

説明

J2EEサーバとのネゴシエーションに失敗しました。

SFOサーバに登録されているWebアプリケーションの設定情報と，接続しようとしたJ2EEサーバのWebアプリケーションの設定情報が一致しません。

cc....ccには，エラーの要因となったパラメタと，接続しようとしたJ2EEサーバの設定値が次の形式で出力されます。

　パラメタ名 = 設定値

パラメタ名の内容は次のとおりです。

max sessions：グローバルセッション数の最大値

max session info size：グローバルセッション情報サイズの最大値（バイト）

max inactive interval：グローバルセッションの有効期限（秒）

lock timeout：グローバルセッションへのロック待ちのタイムアウト値

GS control：グローバルセッションの制御方法

GID cookie name：グローバルセッションIDの送信に使用するHTTP Cookieの名称

GID URL param name：グローバルセッションIDの送信に使用するURLのパスパラメタ名

RW key：書き換え可能グローバルセッション情報のキーの設定値

R key：読み込み専用グローバルセッション情報のキーの設定値

byte array enable：byte型配列であるセッション情報が引き継ぎ可能であるかどうか

serializable enable：直列化可能クラスのオブジェクトであるセッション情報が引き継ぎ可能であるかどうか

HTTPセッションに登録したすべてのセッション情報を，書き換え可能グローバルセッション情報，または読み込み専用グローバルセッション情報に設定した場合，"パラメタ名 = 設定値"の形式ではなく，それぞれ"RW key(*)"，または"R key(*)"を出力します。

複数のエラーがある場合，コンマ（,）で区切って出力されます。

なお，グローバルセッション情報のキーの設定値は，セミコロン（;）を区切り文字とし，連結して出力されます。

対処

エラーとなったWebアプリケーションの設定情報を訂正してください。

設定の変更は次の手順で行います。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

SFOサーバを再起動する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成し，開始する。

SFOサーバに登録されているWebアプリケーションの設定情報は，SFOサーバのメッセージログに出力されている「KDJE34003-I」を確認してください。

KDJE34009-I

The SFO server will now disconnect from the J2EE server. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, connected J2EE server = cc....cc, J2EE server = dd....dd：ee....ee)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：接続しているJ2EEサーバの数
dd....dd：接続を終了したJ2EEサーバのIPアドレス
ee....ee：接続を終了したJ2EEサーバのサーバ名

説明

J2EEアプリケーション名がaa....aa，コンテキストルート名がbb....bbのWebアプリケーションについて，IPアドレスがdd....dd，サーバ名がee....eeのJ2EEサーバとの接続を終了します。

このWebアプリケーションに接続しているJ2EEサーバ数はcc....ccになりました。

KDJE34010-E

The connection with the J2EE server will now end because the SFO server did not receive a reply from the J2EE server. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, connected J2EE server = cc....cc, J2EE server = dd....dd：ee....ee)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：接続しているJ2EEサーバの数
dd....dd：接続を中断したJ2EEサーバのIPアドレス
ee....ee：接続を中断したJ2EEサーバのサーバ名

説明

J2EEアプリケーション名がaa....aa，コンテキストルート名がbb....bbのWebアプリケーションについて，IPアドレスがee....ee，サーバ名がff....ffのJ2EEサーバから応答がありません。接続を中断します。

このWebアプリケーションに接続しているJ2EEサーバ数はcc....ccになりました。

対処

エラーとなったJ2EEサーバが正常に稼働しているか，およびSFOサーバとJ2EEサーバの通信路に問題がないかを確認してください。

J2EEサーバプロセス，またはJ2EEサーバが稼働しているホストに問題がある場合，問題を解決して，J2EEサーバを再起動してください。

SFOサーバとJ2EEサーバとの通信路に問題がある場合，通信路の問題を解決してください。通信路が正常になると，SFOサーバとJ2EEサーバは自動的に再接続します。

KDJE34011-I

Expired global sessions in the SFO server have been discarded. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, global sessions = cc....cc, discarded global sessions = dd....dd, processing time = ee....ee)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：有効期限チェックを開始した時点でSFOサーバに登録されていたグローバルセッション数
dd....dd：破棄されたグローバルセッション数
ee....ee：有効期限チェックの処理時間（ミリ秒）

説明

J2EEアプリケーション名がaa....aa，コンテキストルート名がbb....bbのWebアプリケーションについて，有効期限切れのグローバルセッションを破棄しました。

KDJE34012-I

Expired global sessions in the SFO server have been discarded. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, discarded global session ID = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：破棄されたグローバルセッションID

説明

有効期限切れのため，破棄されたグローバルセッションIDを出力します。

グローバルセッションが複数ある場合，コンマ（,）区切りで出力します。また，グローバルセッションIDが20個を超える場合は，複数行で出力します。

KDJE34013-I

Expired global sessions have been discarded. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, global session ID = cc....cc, last accessed time = dd....dd, max inactive interval = ee....ee, J2EE server = ff....ff：gg....gg)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：グローバルセッションID
dd....dd：グローバルセッションの最終更新時刻
ee....ee：グローバルセッションの有効期限
ff....ff：破棄されたグローバルセッションの最後に更新したJ2EEサーバのIPアドレス
gg....gg：破棄されたグローバルセッションの最後に更新したJ2EEサーバのサーバ名

説明

グローバルセッションが有効期限切れによって破棄されました。破棄されたグローバルセッションの情報を出力します。

KDJE34014-W

An unlocked global session was discarded because it had expired. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, global session ID = cc....cc, last accessed time = dd....dd, max inactive interval = ee....ee, lock request count = ff....ff, J2EE server = gg....gg：hh....hh)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：グローバルセッションID
dd....dd：グローバルセッションの最終更新時刻
ee....ee：グローバルセッションの有効期限
ff....ff：ロック解除待ちのロック要求数
gg....gg：破棄されたグローバルセッションをロックしていたJ2EEサーバのIPアドレス
hh....hh：破棄されたグローバルセッションをロックしていたJ2EEサーバのサーバ名

説明

ロックが解除されていないグローバルセッションが有効期限切れによって破棄されました。破棄されたグローバルセッションの情報を出力します。

ロックが解除されないまま有効期限切れとなる要因として次のことが考えられます。

HTTPセッションの有効期限の設定値が不正に短い。

ロックしたJ2EEサーバが何らかの原因によってスローダウンしており，有効期限内に処理が完了していない。

ロックしたJ2EEサーバが停止した。

対処

ロックしたJ2EEサーバの稼働状況を確認してください。またはHTTPセッションの有効期限を見直してください。

HTTPセッションの有効期限の変更は次の手順で行います。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

SFOサーバを再起動する。

Deployment Descriptor（web.xml）の設定，またはJ2EEアプリケーション内でのHTTPセッションの有効期限設定を変更する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成，開始する。

KDJE34015-W

A new global session cannot be created because the number of global sessions has reached the maximum. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, max sessions = cc....cc, J2EE server = dd....dd：ee....ee, request = ff....ff)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：グローバルセッション数の最大値
dd....dd：グローバルセッションの作成を要求したJ2EEサーバのIPアドレス
ee....ee：グローバルセッションの作成を要求したJ2EEサーバのサーバ名
ff....ff：J2EEサーバからのリクエストの内容

説明

J2EEサーバからグローバルセッション作成要求がありましたが，グローバルセッション数が最大値に達しているため，新たに作成できません。

ff....ffには，J2EEサーバからの要求内容が出力されます。出力されるメッセージと，その意味を次に示します。

create from the initial HTTP session

J2EEサーバ上で新規に作成されたHTTPセッションから，グローバルセッションを作成します。

create from the existing HTTP session

J2EEサーバ上にすでに存在するHTTPセッションから，グローバルセッションを生成します。この場合，J2EEサーバはSFOサーバとの接続をいったん切断後，再接続しています。

対処

グローバルセッションを作成したい場合は，HttpSession数の上限値設定，およびHTTPセッションの有効期限を見直してください。

設定の変更は，次の手順で行います。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

SFOサーバを再起動する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成し，開始する。

KDJE34016-W

A timeout occurred during a lock request. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, global session ID = cc....cc, last accessed time = dd....dd, max inactive interval = ee....ee, session info size = ff....ff, lock timeout J2EE server = gg....gg：hh....hh, locked J2EE server = ii....ii：jj....jj, request = kk....kk)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：グローバルセッションID
dd....dd：グローバルセッションの最終更新時刻
ee....ee：グローバルセッションの有効期限
ff....ff：グローバルセッション情報のサイズ（バイト）
gg....gg：ロック要求でタイムアウトが発生したJ2EEサーバのIPアドレス
hh....hh：ロック要求でタイムアウトが発生したJ2EEサーバのサーバ名
ii....ii：ロックしているJ2EEサーバのIPアドレス
jj....jj：ロックしているJ2EEサーバのサーバ名
kk....kk：J2EEサーバからのリクエストの内容

説明

グローバルセッションのロック要求で，タイムアウトが発生しました。

ロックしているJ2EEサーバがスローダウンしているか，停止した可能性があります。

kk....kkには，J2EEサーバからの要求内容が出力されます。出力されるメッセージと，その意味を次に示します。

get

J2EEサーバ上にHTTPセッションが存在しないため，SFOサーバからグローバルセッション情報を取得します。

lock

J2EEサーバ上にHTTPセッションが存在します。リクエストを処理するために，SFOサーバ上のグローバルセッションをロックします。

対処

ロックしているJ2EEサーバの稼働状況を確認してください。

ロックしているJ2EEサーバの稼働状況に問題がない場合，ロックタイムアウトの設定値が適切な値であるかを確認してください。

設定の変更は，次の手順で行います。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

SFOサーバを再起動する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成し，開始する。

KDJE34017-W

The requested global session does not exist. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, global session ID = cc....cc, J2EE server = dd....dd：ee....ee, request = ff....ff)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：グローバルセッションID
dd....dd：SFOサーバにリクエストを送信したJ2EEサーバのIPアドレス
ee....ee：SFOサーバにリクエストを送信したJ2EEサーバのサーバ名
ff....ff：J2EEサーバからのリクエストの内容

説明

J2EEサーバから要求されたグローバルセッションは，存在しません。

次のどれかの理由によって，グローバルセッションが破棄されています。

J2EEサーバ上でHTTPセッションが無効化された

SFOサーバ上で有効期限切れとなった

SFOサーバが再起動された

ff....ffに出力されるJ2EEサーバからのリクエスト内容と，その意味を次に示します。

get

J2EEサーバ上にHTTPセッションが存在しないため，SFOサーバからグローバルセッション情報を取得します。

lock

J2EEサーバ上にHTTPセッションが存在します。リクエストを処理するためにSFOサーバ上のグローバルセッションをロックします。

unlock

J2EEサーバ上のリクエスト処理が完了し，SFOサーバ上のグローバルセッション情報の更新，およびロックの解除をします。

invalidate

J2EEサーバ上で，HTTPセッションが破棄されたためSFOサーバ上のグローバルセッション情報を破棄します。

update the last accessed time

J2EEサーバ上で，グローバルセッションをロック後，リクエスト処理中に，同じセッションIDのリクエストを受信したためSFOサーバ上のグローバルセッションの更新時刻だけ更新します。

対処

ff....ffに出力されるJ2EEサーバからのリクエスト内容が"get"，または"lock"の場合，J2EEサーバは，有効期限が切れたグローバルセッションのリクエストを受信しています。

"unlock"，"invalidate"，"update the last accessed time"の場合，J2EEサーバがスローダウンしている，または有効期限が短い可能性があります。

J2EEサーバの稼働状況を確認してください。

設定の変更は，次の手順で行います。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

SFOサーバを再起動する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成し，開始する。

KDJE34018-W

The requested global session has been discarded. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, global session ID = cc....cc, J2EE server = dd....dd：ee....ee, request = ff....ff)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：グローバルセッションID
dd....dd：J2EEサーバのIPアドレス
ee....ee：J2EEサーバのサーバ名
ff....ff：J2EEサーバからのリクエストの内容

説明

J2EEサーバから要求されたグローバルセッションが，J2EEサーバ上でHTTPセッションが無効化されたか，SFOサーバ上で有効期限切れのため破棄されました。

ff....ffに出力されるJ2EEサーバからのリクエスト内容と，その意味を次に示します。

get

J2EEサーバ上にHTTPセッションが存在しないため，SFOサーバからグローバルセッション情報を取得します。

lock

J2EEサーバ上にHTTPセッションが存在します。リクエストを処理するためにSFOサーバ上のグローバルセッションをロックします。

unlock

J2EEサーバ上のリクエスト処理が完了し，SFOサーバ上のグローバルセッション情報の更新，およびロックの解除をします。

update the last accessed time

J2EEサーバ上で，グローバルセッションをロック後，リクエスト処理中に，同じセッションIDのリクエストを受信したためSFOサーバ上のグローバルセッションの更新時刻だけ更新します。

対処

ff....ffに出力されるJ2EEサーバからのリクエスト内容が"get"，または"lock"の場合，J2EEサーバは，有効期限が切れたグローバルセッションのリクエストを受信しています。

"unlock"，"update the last accessed time"の場合，J2EEサーバがスローダウンしている，または有効期限が短い可能性があります。

J2EEサーバの稼働状況を確認してください。

設定の変更は，次の手順で行います。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

SFOサーバを再起動する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成し，開始する。

KDJE34019-E

An unexpected error occurred in the SFO server. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, global session ID = cc....cc, last accessed time = dd....dd, max inactive interval = ee....ee, session info size = ff....ff, requested J2EE server = gg....gg：hh....hh, last updated J2EE server = ii....ii：jj....jj, request = kk....kk, error reason = ll....ll)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：グローバルセッションID
dd....dd：グローバルセッションの最終アクセス時刻
ee....ee：グローバルセッションの有効期限
ff....ff：グローバルセッション情報のサイズ（バイト）
gg....gg：SFOサーバへのリクエストがエラーとなったJ2EEサーバのIPアドレス
hh....hh：SFOサーバへのリクエストがエラーとなったJ2EEサーバのサーバ名
ii....ii：グローバルセッションを最後に更新したJ2EEサーバのIPアドレス
jj....jj：グローバルセッションを最後に更新したJ2EEサーバのサーバ名
kk....kk：J2EEサーバからのリクエストの内容
ll....ll：保守情報

説明

J2EEサーバからのリクエストの処理中に，SFOサーバで予期しないエラーが発生しました。

ff....ffには，J2EEサーバからの要求内容が出力されます。出力されるメッセージと，その意味を次に示します。

create from the initial HTTP session

J2EEサーバ上で新規に作成されたHTTPセッションから，グローバルセッションを生成します。

create from the existing HTTP session

J2EEサーバ上にすでに存在するHTTPセッションから，グローバルセッションを生成します。この場合，J2EEサーバはSFOサーバとの接続をいったん切断後，再接続しています。

get

J2EEサーバ上にHTTPセッションが存在しないため，SFOサーバからグローバルセッション情報を取得します。

lock

J2EEサーバ上にHTTPセッションが存在します。リクエストを処理するためにSFOサーバ上のグローバルセッションをロックします。

unlock

J2EEサーバ上のリクエスト処理が完了し，SFOサーバ上のグローバルセッション情報の更新，およびロックの解除をします。

invalidate

J2EEサーバ上で，HTTPセッションが破棄されたためSFOサーバ上のグローバルセッション情報を破棄します。

update the last accessed time

J2EEサーバ上で，グローバルセッションをロック後，リクエスト処理中に同じセッションIDのリクエストを受信したため，SFOサーバ上のグローバルセッションの更新時刻だけを更新します。

対処

SFOサーバのログにほかのエラーメッセージが出力されていないかを確認してください。エラーメッセージが出力されていた場合，エラーメッセージの内容に従って対処してください。エラーメッセージが出力されていない場合，次の原因が考えられます。対応する対処を実施してください。

J2EEサーバが稼働しているホストに問題が発生している。
ホストに発生した問題の原因を取り除いてください。

J2EEサーバとSFOサーバの通信路に問題が発生している。
通信路に発生した問題の原因を取り除いてください。

SFOサーバが稼働しているホストに問題が発生している。
ホストに発生した問題の原因を取り除いてください。

問題がない場合，保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KDJE34020-E

An unexpected error occurred in the SFO server. (aa....aa)

aa....aa：予期しない例外のエラーメッセージ

説明

SFOサーバで予期しない例外が発生しました。

対処

SFOサーバのログにほかのエラーメッセージが出力されていないか，またはSFOサーバが稼働しているホストに問題が発生していないかを確認してください。

エラーメッセージが出力されていた場合，エラーメッセージの内容に従って対処してください。SFOサーバが稼働しているホストに問題がある場合，問題を解決して，SFOサーバを再起動してください。

上記に問題がない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE34021-W

The specified parameter is invalid. The default value will be used. (aa....aa = bb....bb, default value = cc....cc)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：指定された値
cc....cc：デフォルト値

説明

SFOサーバのプロパティの設定が不正です。

デフォルト値を使用します。

対処

メッセージに出力されたプロパティの設定値を修正し，SFOサーバを再起動してください。

KDJE34022-I

The number of global sessions is zero. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, max sessions = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：グローバルセッション数の最大値

説明

グローバルセッション数は0個になりました。

KDJE34023-I

The number of global sessions is aa....aa% (bb....bb) of the maximum allowable sessions. (J2EE application = cc....cc, context root = dd....dd, max sessions = ee....ee)

aa....aa：グローバルセッションの最大数に対する現在のグローバルセッション数の割合
bb....bb：現在のグローバルセッション数
cc....cc：J2EEアプリケーション名
dd....dd：コンテキストルート名
ee....ee：グローバルセッション数の最大値

説明

グローバルセッション数が，最大セッション数の20%，40%，または60%になりました。

KDJE34024-W

The number of global sessions is 80% (aa....aa) of the maximum allowable sessions. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc, max sessions = dd....dd)

aa....aa：現在のグローバルセッション数
bb....bb：J2EEアプリケーション名
cc....cc：コンテキストルート名
dd....dd：グローバルセッション数の最大値

説明

グローバルセッション数が最大セッション数の80%になりました。

グローバルセッション数が見積もりよりも多く作成されている場合，HTTPセッションの有効期限が長いおそれがあります。

対処

HTTPセッションの有効期限の変更は次の手順で行います。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

SFOサーバを再起動する。

Deployment Descriptor（web.xml）の設定，またはJ2EEアプリケーション内でのHTTPセッションの有効期限設定を変更する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成し，開始する。

KDJE34025-W

The number of global sessions has reached the maximum. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, max sessions = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：グローバルセッション数の最大値

説明

グローバルセッション数が最大セッション数に達しました。

HTTPセッションが破棄されるか，またはSFOサーバの有効期限チェックによってグローバルセッションが破棄されるまで，新たなグローバルセッションの生成はできません。

グローバルセッション数が見積もりよりも多く作成されている場合，HTTPセッションの有効期限が長いおそれがあります。

対処

HTTPセッションの有効期限の変更は，次の手順で行います。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

SFOサーバを再起動する。

Deployment Descriptor（web.xml）の設定，またはJ2EEアプリケーション内でのHTTPセッションの有効期限設定を変更する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成し，開始する。

KDJE34026-E

An attempt to negotiate with the J2EE server failed because the server ID for the HTTP session is being used on a different J2EE server. (requested J2EE server = aa....aa：bb....bb, connecting J2EE server = cc....cc：dd....dd, server ID = ee....ee)

aa....aa：接続を要求したJ2EEサーバのIPアドレス
bb....bb：接続を要求したJ2EEサーバのサーバ名
cc....cc：エラーとなったHTTPセッションのサーバIDを使用しているJ2EEサーバのIPアドレス
dd....dd：エラーとなったHTTPセッションのサーバIDを使用しているJ2EEサーバのサーバ名
ee....ee：エラーとなったHTTPセッションのサーバID

説明

J2EEサーバとのネゴシエーションに失敗しました。接続を要求したJ2EEサーバのHTTPセッションのサーバIDは，別のJ2EEサーバで使用されています。

J2EEサーバのHTTPセッションのサーバIDには，SFOサーバに接続するJ2EEサーバで一意となる値を設定する必要があります。

対処

J2EEサーバのHTTPセッションのサーバIDを設定し直したあと，J2EEサーバを再起動してください。

KDJE34027-I

Replication of the global session information will now end. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

グローバルセッション情報の冗長化を終了します。

KDJE34029-W

The server ID for the HTTP session is being used on a different J2EE server. (requested J2EE server = aa....aa：bb....bb, connecting J2EE server = cc....cc：dd....dd, server ID = ee....ee)

aa....aa：接続を要求したJ2EEサーバのIPアドレス
bb....bb：接続を要求したJ2EEサーバのサーバ名
cc....cc：同一のHTTPセッションのサーバIDを使用しているJ2EEサーバのIPアドレス
dd....dd：同一のHTTPセッションのサーバIDを使用しているJ2EEサーバのサーバ名
ee....ee：同一のHTTPセッションのサーバID

説明

接続を要求したJ2EEサーバのHTTPセッションのサーバIDは，別のJ2EEサーバで使用されていますが，webserver.sfo.negotiation.ignore_serverIdプロパティが有効になっているため接続します。また，すでに接続しているJ2EEサーバとの接続も保持します。

対処

webserver.sfo.negotiation.ignore_serverIdプロパティは，HAモニタまたはMicrosoft Cluster Serviceを使用したクラスタ環境でだけ使用してください。クラスタ環境で使用する場合は問題ありません。

そのほかの環境で使用している場合は，webserver.sfo.negotiation.ignore_serverIdプロパティが誤って使用されています。SFOサーバの設定を変更し，再起動してください。

また，接続を要求したJ2EEサーバはすでにほかのJ2EEサーバで使用中のサーバIDを使用して接続しています。サーバIDをSFOサーバに接続するJ2EEサーバで一意となる値に変更し，再起動してください。

KDJE34030-E

The SFO server does not support the functionality requested by the J2EE server. (J2EE server= aa....aa：bb....bb, J2EE application = cc....cc, context root = dd....dd)

aa....aa：J2EEサーバのIPアドレス
bb....bb：J2EEサーバのサーバ名
cc....cc：J2EEアプリケーション名
dd....dd：コンテキストルート名

説明

J2EEサーバとのネゴシエーションに失敗しました。SFOサーバはJ2EEサーバから要求された機能をサポートしていません。

対処

SFOサーバのバージョンをJ2EEサーバの要求する機能をサポートしたバージョンにバージョンアップしてください。

KDJE34200-I

The session failover function will now start. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

J2EEアプリケーション名がaa....aa，コンテキストルート名がbb....bbのWebアプリケーションのメモリセッションフェイルオーバ機能を開始します。

KDJE34201-E

The web application cannot start. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

メモリセッションフェイルオーバ機能が開始できませんでした。Webアプリケーションを開始できません。

対処

このメッセージの前に出力されたメッセージの対処を行ってください。対処後，J2EEサーバを再起動するか，J2EEアプリケーションの再起動を行ってください。

KDJE34202-E

The initialization parameter of the filter used for the session failover function is invalid. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, init param = cc....cc, value = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：初期化パラメタ名
dd....dd：指定された値

説明

セッションフェイルオーバ用フィルタの初期化パラメタに設定された値に誤りがあります。

対処

Deployment Descriptor（web.xml）に設定された，cc....ccのパラメタの値を修正して，再起動してください。

KDJE34203-E

An invalid property has been specified. (property name = aa....aa, value = bb....bb)

aa....aa：不正な値が設定されたプロパティ名
bb....bb：設定された値

説明

ユーザプロパティファイルに設定されたプロパティが不正です。

対処

ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）に設定された，aa....aaのパラメタの値を修正し，J2EEサーバを再起動してください。

KDJE34204-I

The session failover function will now stop. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：使用したSFOサーバ名

説明

J2EEアプリケーション名がaa....aa，コンテキストルート名がbb....bbのWebアプリケーションのメモリセッションフェイルオーバ機能を終了します。

KDJE34205-I

Connection with the SFO server has finished. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：SFOサーバ上のネーミングサービスのアドレスおよびポート番号

説明

SFOサーバとの接続を完了しました。

KDJE34206-W

An attempt to connect with the SFO server has failed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：SFOサーバ上のネーミングサービスのアドレスおよびポート番号

説明

SFOサーバとの接続ができません。

接続できない要因として，次のことが考えられます。

SFOサーバが稼働していない。

SFOサーバとの通信路に障害が発生している。

ユーザプロパティファイルに設定した，SFOサーバで起動するCORBAネーミングサービスのIPアドレスまたはポート番号の指定に誤りがある。

SFOサーバ起動時のcjstartsvコマンドに，"-nosecurity"オプションが指定されていない。

SFOサーバのメモリが不足している。

ネゴシエーション処理が時間内に完了できなかった。

対処

J2EEサーバまたはSFOサーバが出力したエラーメッセージと，SFOサーバの稼働状況を確認して，接続に失敗した要因を突き止めてください。

要因に応じた対処を次に示します。

SFOサーバが稼働していない場合

SFOサーバを起動してから，J2EEアプリケーションを開始してください。

SFOサーバとの通信路に問題が生じている場合

問題を取り除き，再度J2EEアプリケーションを開始してください。

SFOサーバで起動するCORBAネーミングサービスのIPアドレスまたはポート番号の指定に誤りがあった場合

J2EEサーバをいったん停止し，ユーザプロパティファイルに正しい情報を設定したあと，J2EEサーバを起動してください。

SFOサーバとのネゴシエーションに失敗した場合

J2EEサーバがメッセージログに出力した「KDJE34207-E」または「KDJE34246-E」のメッセージと，SFOサーバがメッセージログに出力した「KDJE34008-E」，「KDJE34026-E」または「KDJE34003-I」のメッセージの情報を基に正しい設定を行ってください。Webアプリケーションの設定を変更した場合はJ2EEアプリケーションの再起動，サーバIDを変更した場合はJ2EEサーバの再起動が必要となります。

SFOサーバ起動時のcjstartsvコマンドに"-nosecurity"オプションが指定されていなかった場合

"-nosecurity"オプションを指定してSFOサーバを再起動し，J2EEアプリケーションを開始してください。

SFOサーバで必要なメモリが不足している場合

SFOサーバで必要なメモリの見積もりを見直してください。

ネゴシエーションがタイムアウトになった場合

SFOサーバの稼働状況およびSFOサーバが稼働するマシンのメモリ使用量，CPU使用状況を確認してください。問題が発生している場合，要因を取り除いてからJ2EEアプリケーションを再起動してください。

KDJE34207-E

An attempt to negotiate with the SFO server has failed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd, valid parameter = (ee....ee))

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：SFOサーバ上のネーミングサービスのアドレスおよびポート番号
ee....ee：SFOサーバに登録されているWebアプリケーションの設定情報

説明

SFOサーバとのネゴシエーションに失敗しました。

SFOサーバに登録されているWebアプリケーションの設定情報と，接続しようとしたJ2EEサーバのWebアプリケーションの設定情報が一致しません。

エラーの原因となったパラメタのSFOサーバに登録されているWebアプリケーションの設定情報がee....eeに，次の形式で出力されます。

　パラメタ名 = 設定値

パラメタ名の内容は次のとおりです。

max sessions：グローバルセッション数の最大値

max session info size：グローバルセッション情報サイズの最大値（バイト）

max inactive interval：グローバルセッションの有効期限（秒）

lock timeout：グローバルセッションへのロック待ちのタイムアウト値

GS control：グローバルセッションの制御方法

GID cookie name：グローバルセッションIDの送信に使用するHTTP Cookieの名称

GID URL param name：グローバルセッションIDの送信に使用するURLのパスパラメタ名

RW key：書き換え可能グローバルセッション情報のキーの設定値

R key：読み込み専用グローバルセッション情報のキーの設定値

byte array enable：byte型配列であるセッション情報が引き継ぎ可能であるかどうか

serializable enable：直列化可能クラスのオブジェクトであるセッション情報が引き継ぎ可能であるかどうか

HTTPセッションに登録したすべてのセッション情報を，書き換え可能グローバルセッション情報，または読み込み専用グローバルセッション情報に設定した場合，"パラメタ名 = 設定値"の形式ではなく，それぞれ"RW key(*)"，または"R key(*)"を出力します。

複数のエラーがある場合，コンマ（,）で区切って出力されます。

なお，グローバルセッション情報のキーの設定値は，セミコロン（;）を区切り文字とし，連結して出力されます。

対処

ee....eeに表示されたSFOサーバに登録されているWebアプリケーションの設定情報に合わせて設定を修正してください。

設定の変更は，次の手順で行います。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

SFOサーバを再起動する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成し，開始する。

KDJE34208-I

The connection with the SFO server will now end. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：SFOサーバ上のネーミングサービスのアドレスおよびポート番号

説明

SFOサーバとの接続を切断しました。

KDJE34209-E

The filter mapping of the filter used for the session failover function is not first in the filter mapping defined for that application. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, first mapping filter name = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：先頭のフィルタクラス名

説明

セッションフェイルオーバ用フィルタのフィルタマッピングが，そのアプリケーションで定義するフィルタマッピングの中で最初に記載されていません。

対処

Deployment Descriptor（web.xml）の設定が不正です。

セッションフェイルオーバ用フィルタのマッピング定義（<filter-mapping>タグ）は，アプリケーションで定義するフィルタマッピングの中で最初に記述してください。

フィルタマッピング定義を修正し，再度デプロイしてください。

KDJE34210-E

The URL pattern for the filter mapping of the filter used for the session failover function is invalid. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, invalid URL pattern = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：不正なURLパターン

説明

セッションフェイルオーバ用フィルタの，フィルタマッピングのURLパターンが不正です。

対処

Deployment Descriptor（web.xml）の設定が不正です。

フィルタマッピング定義のURLパターン（<url-pattern>タグ）には，「/*」を指定してください。

フィルタマッピング定義を修正し，再度デプロイしてください。

KDJE34211-E

Mapping of the filter used for the session failover function has been specified more than once. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

セッションフェイルオーバ用フィルタのマッピングが複数指定されています。

対処

Deployment Descriptor（web.xml）の設定が不正です。

セッションフェイルオーバ用フィルタのマッピング定義（<filter-mapping>タグ）で定義できるのは，アプリケーションで定義するフィルタマッピングで一つだけです。

フィルタマッピング定義を修正し，再度デプロイしてください。

KDJE34212-E

No global session information keys have been set for the initialization parameter of the filter used for the session failover function. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

J2EEアプリケーション名がaa....aa，コンテキストルート名がbb....bbのWebアプリケーションのDeployment Descriptor（web.xml）に設定されたセッションフェイルオーバ用フィルタの初期化パラメタに，グローバルセッション情報のキーが一つも設定されていません。

メモリセッションフェイルオーバ機能を使用する場合，書き換え可能グローバルセッション情報，または読み込み専用グローバルセッション情報のどちらかに少なくとも一つのキーを設定しなければなりません。

対処

J2EEアプリケーション名がaa....aa，コンテキストルート名がbb....bbのWebアプリケーションのDeployment Descriptor（web.xml）にグローバルセッション情報のキーを設定し，再デプロイしてください。

KDJE34213-E

The global session information from the SFO server is corrupted. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd, global session ID = ee....ee)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：ネーミングサービスのアドレスおよびポート番号
ee....ee：グローバルセッションID

説明

SFOサーバから取得したグローバルセッション情報が壊れているため，引き継ぎできませんでした。

対処

SFOサーバが正常に稼働しているか，およびSFOサーバとJ2EEサーバの通信路に問題がないかを確認してください。

問題がない場合，保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KDJE34214-E

The global session information from the SFO server is corrupted. An attempt to transfer the global session has failed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd, global session ID = ee....ee)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：ネーミングサービスのアドレスおよびポート番号
ee....ee：グローバルセッションID

説明

SFOサーバから取得したグローバルセッション情報が壊れていたため，引き継ぎできませんでした。

要因として，次のことが考えられます。

引き継いだセッション情報のデシリアライズに失敗した。

対処

J2EEサーバからメッセージログに出力されている「KDJE34258-E」のメッセージの対処を基に，J2EEアプリケーションに問題がないか確認し，対処してください。

なお，J2EEアプリケーションに問題がない場合は，次の対処をしてください。

SFOサーバが正常に稼働しているか，およびSFOサーバとJ2EEサーバの通信路に問題がないかを確認してください。

SFOサーバに問題がない場合は，保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KDJE34215-E

A health check of the SFO server has detected that it is down. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：ネーミングサービスのアドレスおよびポート番号

説明

SFOサーバのヘルスチェックでSFOサーバのダウンを検知しました。

SFOサーバに障害が発生しました。

対処

SFOサーバが出力したログメッセージを基に発生した障害を確認し，要因を取り除いたあと，SFOサーバを再起動してください。

KDJE34216-I

A connection with the SFO server is now starting. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：ネーミングサービスのアドレスおよびポート番号

説明

SFOサーバとの接続を開始します。

KDJE34217-I

The SFO server was successfully reconnected. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：ネーミングサービスのアドレスおよびポート番号

説明

SFOサーバとの再接続に成功しました。

KDJE34218-W

The global session has already been invalidated. The rewritable global session information was removed from the HTTP session. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd, HTTP session ID = ee....ee, global session ID = ff....ff, GS control = gg....gg)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：ネーミングサービスのアドレスおよびポート番号
ee....ee：HTTPセッションID
ff....ff：グローバルセッションID
gg....gg：グローバルセッションIDの取得方法
　　cookieの場合，リクエストのHTTP Cookieから取得
　　url-rewritingの場合，リクエストURLのパスパラメタから取得

説明

ロック要求を行ったグローバルセッションはSFOサーバ上ですでに無効化されています。このグローバルセッションは使用できません。

HTTPセッションに登録された書き換え可能グローバルセッション情報を削除しました。

要因として，クライアントから，有効期限の切れたグローバルセッションの使用をリクエストされたことが考えられます。

対処

HTTPセッションに設定した有効期限の値が適切であるかを確認してください。

HTTPセッションの有効期限の変更は，次の手順で行います。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

SFOサーバを再起動する。

Deployment Descriptor（web.xml）の設定，またはJ2EEアプリケーション内でのHTTPセッションの有効期限設定を変更する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成し，開始する。

KDJE34219-W

The global session information in the HTTP session is invalid. The rewritable global session information was removed from the HTTP session. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd, HTTP session ID = ee....ee, global session ID = ff....ff)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：ネーミングサービスのアドレスおよびポート番号
ee....ee：HTTPセッションID
ff....ff：グローバルセッションID

説明

HTTPセッションから作成したグローバルセッション情報が不正です。このグローバルセッションを使用できません。

HTTPセッションに登録された書き換え可能グローバルセッション情報を削除しました。

要因として，次のことが考えられます。

グローバルセッション情報のサイズが最大サイズを超えている。

引き継ぎ可能なセッション情報以外の型のオブジェクトがグローバルセッション情報として登録されている。

引き継ぎ対象のオブジェクトのシリアライズに失敗している。

対処

要因に応じて，次の対処をしてください。

グローバルセッション情報のサイズが最大サイズを超えている場合

メモリセッションフェイルオーバ用フィルタの初期化パラメタのうち，GSInfosLengthMaxパラメタに設定された値が適切であるか確認し，問題がある場合は正しい設定に修正してください。

引き継ぎ可能なセッション情報以外の型のオブジェクトがグローバルセッション情報として登録されている場合

アプリケーションを変更するか，またはグローバルセッション情報のキーの設定を変更しこの属性をグローバルセッション情報から除外してください。

引き継ぎ対象のオブジェクトのシリアライズに失敗している場合

J2EEサーバからメッセージログに出力されている「KDJE34256-E」のメッセージの情報を基に対処してください。

設定の変更は，次の手順で行います。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

SFOサーバを再起動する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成し，開始する。

KDJE34220-E

An unexpected error occurred in the initialization processing of the filter used for the session failover function. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

セッションフェイルオーバ用フィルタの初期化処理で，予期しないエラーが発生しました。

対処

SFOサーバが正常に稼働しているか，およびSFOサーバとJ2EEサーバの通信路に問題がないかを確認してください。

問題がない場合またはグローバルセッション情報のサイズ見積もり機能を使用している場合は，保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KDJE34221-E

An unexpected error occurred in the SFO server. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd, global session ID = ee....ee, error details = ff....ff)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：ネーミングサービスのアドレスおよびポート番号
ee....ee：グローバルセッションID
ff....ff：エラー情報

説明

SFOサーバで予期しないエラーが発生しました。

対処

次のどれかの原因が考えられます。対応する対処を実施してください。

J2EEサーバで設定したSFOサーバとの通信タイムアウトまでの時間が短く設定されている。
設定したタイムアウト時間を見直して，適切な値に変更してください。

SFOサーバが正常に稼働していない。
SFOサーバの稼働状態を確認して，問題を取り除いてください。

SFOサーバとJ2EEサーバの通信路に問題が発生している。
通信路に発生した問題の原因を取り除いてください。

上記のどれにも該当しない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE34222-E

An error occurred during an attempt to connect with the SFO server. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：ネーミングサービスのアドレスおよびポート番号

説明

SFOサーバの呼び出しに失敗しました。

対処

SFOサーバが正常に稼働しているか，およびSFOサーバとJ2EEサーバの通信路に問題がないかを確認してください。

SFOサーバに問題が発生している場合，SFOサーバの出力したログメッセージから発生した障害を確認し，要因を取り除いたあとで，SFOサーバを再起動してください。

SFOサーバとJ2EEサーバとの通信路に問題がある場合，通信路の問題を解決してください。通信路が正常になると，SFOサーバとJ2EEサーバは自動的に再接続します。

なお，Webアプリケーション開始時にこのメッセージが出力された場合は，SFOサーバとのネゴシエーションが時間切れによって，失敗したことが考えられます。SFOサーバの稼働状況，およびSFOサーバが稼働するマシンの状態を確認してください。

KDJE34223-W

The number of replicable sessions in the SFO server has reached the maximum. The HTTP session will now be invalidated. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, HTTP session ID = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：HTTPセッションID

説明

SFOサーバに冗長化可能な最大セッション数に達したため，HTTPセッションを破棄します。

対処

HTTPセッションの最大数，またはHTTPセッションの有効期限が適切であるか見直してください。

HTTPセッションの有効期限の変更は，次の手順で行います。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

SFOサーバを再起動する。

Deployment Descriptor（web.xml）の設定，またはJ2EEアプリケーション内でのHTTPセッションの有効期限設定を変更する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成し，開始する。

KDJE34224-W

The number of replicable sessions in the SFO server has reached the maximum. The HTTP session will now be invalidated. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, HTTP session ID = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：HTTPセッションID

説明

SFOサーバに冗長化可能な最大セッション数に達したため，HTTPセッションを破棄します。

冗長化可能な最大セッション数に達していない場合は，HTTPセッションの有効期限が短いことが考えられます。

対処

HTTPセッションの最大数，またはHTTPセッションの有効期限が適切であるか見直してください。

設定の変更は，次の手順で行います。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

SFOサーバを再起動する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成し，開始する。または，HTTPセッション数の上限値を変更し，再起動する。

KDJE34225-E

The size of the global session information exceeds the max size. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, HTTP session ID = cc....cc, global session ID = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：HTTPセッションID
dd....dd：グローバルセッションID

説明

グローバルセッション情報のサイズが最大値を超えています。

このHTTPセッションに登録されているグローバルセッション情報は，SFOサーバへの冗長化を行いません。

対処

セッションフェイルオーバ用フィルタの初期化パラメタのうち，GSInfosLengthMaxパラメタに設定された値が適切であるかを確認し，問題がある場合は正しい設定に修正してください。

設定の変更は，次の手順で行います。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

SFOサーバを再起動する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成し，開始する。

KDJE34226-E

The global session information contains an object that is not permitted. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, HTTP session ID = cc....cc, global session ID = dd....dd, attribute name = ee....ee, invalid class = ff....ff)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：HTTPセッションID
dd....dd：グローバルセッションID
ee....ee：引き継ぎ可能なセッション情報以外の型のオブジェクトをHTTPセッションに登録した名前
ff....ff：引き継ぎ可能なセッション情報以外の型のオブジェクトのクラス名

説明

引き継ぎ可能なセッション情報以外の型のオブジェクトがHTTPセッションに登録されています。

このHTTPセッションに登録されているグローバルセッション情報は，SFOサーバへの冗長化を行いません。

対処

アプリケーションを変更するか，またはグローバルセッション情報のキー設定を変更してください。

設定の変更は，次の手順で行います。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

SFOサーバに接続している場合，SFOサーバを再起動する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成し，開始する。

KDJE34228-W

A timeout occurred during a lock request. The rewritable global session information was removed from the HTTP session. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd, HTTP session ID = ee....ee, global session ID = ff....ff, locked J2EE server name = gg....gg, locked J2EE server IP = hh....hh)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：ネーミングサービスのアドレスおよびポート番号
ee....ee：HTTPセッションID
ff....ff：グローバルセッションID
gg....gg：グローバルセッションをロック中のJ2EEサーバのJ2EEサーバ名
hh....hh：グローバルセッションをロック中のJ2EEサーバのIPアドレス

説明

SFOサーバへのグローバルセッションのロック要求でタイムアウトが発生したため，このグローバルセッションを使用できません。

HTTPセッションに登録された書き換え可能グローバルセッション情報を削除しました。

次の要因が考えられます。

グローバルセッションをロック中のJ2EEサーバがスローダウンしているか，または停止している。

リクエストを送信してから応答が返される前に次のリクエストを送信した場合に，それぞれのリクエストが負荷分散機のスケジュール機能によって異なるJ2EEサーバに転送された。これは，ページにフレームを使用しているときなどに同じセッションを使用するリクエストを同時に送信した場合や，ユーザの操作によってリクエストが二重に送信された場合などに発生することがある。

対処

グローバルセッションをロックしているJ2EEサーバの稼働状況を確認してください。ロックしているJ2EEサーバの稼働状況に問題がない場合，ロックタイムアウトの設定値が適切な値であるかを確認してください。

設定の変更は，次の手順で行います。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

SFOサーバを再起動する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成し，開始する。

KDJE34229-W

The global session ID was not found in the SFO server. The rewritable global session information was removed from the HTTP session. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd, HTTP session ID = ee....ee, global session ID = ff....ff, GS control = gg....gg)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：ネーミングサービスのアドレスおよびポート番号
ee....ee：HTTPセッションID
ff....ff：グローバルセッションID
gg....gg：グローバルセッションIDの取得方法
　　cookieの場合，リクエストのHTTP Cookieから取得
　　url-rewritingの場合，リクエストURLのパスパラメタから取得

説明

SFOサーバでグローバルセッションが見つからないため，このグローバルセッションを使用することができません。

HTTPセッションに登録された書き換え可能グローバルセッション情報を削除しました。

グローバルセッションが見つからない要因として，次のことが考えられます。

有効期限が切れている。

J2EEサーバ上のアプリケーション内の処理によって，すでに削除された。

SFOサーバの再起動によって消失した。

対処

セッションに設定した有効期限の値が適切であるかを確認してください。

HTTPセッションの有効期限の変更は，次の手順で行います。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

SFOサーバを再起動する。

Deployment Descriptor（web.xml）の設定，またはJ2EEアプリケーション内でのHTTPセッションの有効期限設定を変更する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成し，開始する。

KDJE34230-W

The number of replicable sessions in the SFO server has reached the maximum. The HTTP session will now be invalidated. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

SFOサーバに冗長化可能な最大セッション数に達したため，HTTPセッションを破棄します。

対処

HTTPセッションの最大数，またはHTTPセッションの有効期限が適切であるか見直してください。

HTTPセッションの有効期限の変更は，次の手順で行います。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

SFOサーバを再起動する。

Deployment Descriptor（web.xml）の設定，またはJ2EEアプリケーション内でのHTTPセッションの有効期限設定を変更する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成し，開始する。

KDJE34231-I

The global session information was transferred. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd, global session ID = ee....ee, HTTP session ID = ff....ff)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：ネーミングサービスのアドレスおよびポート番号
ee....ee：グローバルセッションID
ff....ff：HTTPセッションID

説明

J2EEサーバのメモリ上のグローバルセッション情報が，SFOサーバ上の情報よりも古かったため，セッション情報の引継ぎを行います。

KDJE34232-W

The rewritable global session information was removed from the HTTP session. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd, HTTP session ID =ee....ee, global session ID = ff....ff)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：ネーミングサービスのアドレスおよびポート番号
ee....ee：HTTPセッションID
ff....ff：グローバルセッションID

説明

SFOサーバで障害が発生したため，このグローバルセッションを使用することはできません。

HTTPセッションに登録された書き換え可能グローバルセッション情報を削除しました。

KDJE34233-W

A timeout occurred during a get request. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd, global session ID = ee....ee, locked J2EE server name = ff....ff, locked J2EE server IP = gg....gg)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：ネーミングサービスのアドレスおよびポート番号
ee....ee：グローバルセッションID
ff....ff：グローバルセッションをロック中のJ2EEサーバのJ2EEサーバ名
gg....gg：グローバルセッションをロック中のJ2EEサーバのIPアドレス

説明

SFOサーバへのグローバルセッションのロック要求でタイムアウトが発生したため，このグローバルセッションを使用できません。HTTPセッションに登録された書き換え可能グローバルセッション情報を削除しました。

次の要因が考えられます。

グローバルセッションをロック中のJ2EEサーバがスローダウンしているか，または停止している。

リクエストを送信してから応答が返される前に次のリクエストを送信した場合に，それぞれのリクエストが負荷分散機のスケジュール機能によって異なるJ2EEサーバに転送された。これは，ページにフレームを使用しているときなどに同じセッションを使用するリクエストを同時に送信した場合や，ユーザの操作によってリクエストが二重に送信された場合などに発生することがある。

対処

グローバルセッションをロックしているJ2EEサーバの稼働状況を確認してください。ロックしているJ2EEサーバの稼働状況に問題がない場合，ロックタイム設定の変更は，次の手順で行います。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

SFOサーバを再起動する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成し，開始する。

KDJE34234-W

The global session ID was not found in the SFO server. An attempt to transfer the global session has failed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd, global session ID = ee....ee, GS control = ff....ff)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：ネーミングサービスのアドレスおよびポート番号
ee....ee：グローバルセッションID
ff....ff：グローバルセッションIDの取得方法
　　cookieの場合，リクエストのHTTP Cookieから取得
　　url-rewritingの場合，リクエストURLのパスパラメタから取得

説明

SFOサーバでグローバルセッションが見つからないため，グローバルセッションの引継ぎができませんでした。

グローバルセッションが見つからない要因として，次のことが考えられます。

有効期限が切れている。

J2EEサーバ上のアプリケーション内の処理によって，すでに削除された。

SFOサーバの再起動によって消失した。

対処

HTTPセッションに設定した有効期限の値が適切であるかを確認してください。

HTTPセッションの有効期限の変更は，次の手順で行います。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

SFOサーバを再起動する。

Deployment Descriptor（web.xml）の設定，またはJ2EEアプリケーション内でのHTTPセッションの有効期限設定を変更する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成し，開始する。

KDJE34235-E

When the session failover functionality is used, the maximum number of HTTP sessions must be specified. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

HTTPセッション数の上限値設定機能による上限値が設定されていない，またはデフォルト値（無制限）が使用されています。

メモリセッションフェイルオーバ機能を使用する場合は，HttpSession数の上限値を設定する必要があります。

対処

HTTPセッション数の上限値の設定を確認してください。

設定を変更した場合，設定値を有効にするためにはJ2EEサーバ上のJ2EEアプリケーションを停止し，設定を変更します。SFOサーバを再起動したあと，J2EEアプリケーションを開始します。

KDJE34236-I

The global session information was successfully transferred. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd, global session ID = ee....ee, new HTTP session ID = ff....ff)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：ネーミングサービスのアドレスおよびポート番号
ee....ee：グローバルセッションID
ff....ff：新たに作成されたHTTPセッションID

説明

グローバルセッションを引き継ぎました。

KDJE34237-W

An attempt to transfer a global session has failed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd, global session ID = ee....ee)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：ネーミングサービスのアドレスおよびポート番号
ee....ee：グローバルセッションID

説明

SFOサーバとの通信で障害が発生したため，グローバルセッションを引き継ぐことができませんでした。

対処

SFOサーバが正常に稼働しているか，およびSFOサーバとJ2EEサーバの通信路に問題がないかを確認してください。

SFOサーバに問題が発生している場合，SFOサーバの出力したログメッセージから発生した障害を確認し，要因を取り除いたあとで，SFOサーバを再起動してください。

SFOサーバとJ2EEサーバとの通信路に問題がある場合，通信路の問題を解決してください。通信路が正常になると，SFOサーバとJ2EEサーバは自動的に再接続します。

KDJE34238-W

The number of HTTP sessions has reached the maximum for the J2EE server. An attempt to transfer the global session has failed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd, global session ID = ee....ee)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：ネーミングサービスのアドレスおよびポート番号
ee....ee：グローバルセッションID

説明

J2EEサーバ上のHTTPセッション数が最大に達しているため，引き継ぎ処理のためのHttpSessionオブジェクトが作成できません。

グローバルセッションの引き継ぎができませんでした。

対処

HTTPセッションの最大数，またはHTTPセッションの有効期限が適切であるか見直してください。

設定の変更は，次の手順で行います。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

SFOサーバに登録されている該当Webアプリケーションの設定情報を削除する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成し，開始する。または，HTTPセッション数の上限値を変更し，再起動する。

SFOサーバ上のWebアプリケーションの設定情報を削除するには，次の二つの方法があります。

SFOサーバを再起動する。

該当Webアプリケーションをすべて停止し，そのアプリケーションで作成したグローバルセッションがグローバルセッション情報の有効期限監視によってSFOサーバ上からすべて削除されるまで待つ。
なお，この方法で削除された際，「KDJE34027-I」のメッセージが出力されます。

KDJE34239-E

The SFO server was not found. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：ネーミングサービスのアドレスおよびポート番号

説明

ネーミングサービス（dd....dd）でのSFOサーバのルックアップに失敗しました。

要因として，次のことが考えられます。

SFOサーバが正常に稼働していない。

SFOサーバとJ2EEサーバの通信路に問題が発生している。

ユーザプロパティファイルに指定したネーミングサービスのアドレスまたはポート番号が誤っている。

対処

SFOサーバが正常に稼働しているか，およびSFOサーバとJ2EEサーバの通信路に問題がないかを確認してください。

SFOサーバおよび通信路に問題がない場合，ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）に指定したネーミングサービスのアドレスおよびポート番号の設定を確認してください。設定が誤っているときは，J2EEサーバを停止して正しい値に修正したあと，J2EEサーバを再起動してください。

KDJE34240-I

The HTTP cookie of the global session ID was not able to be discarded because the response had already committed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, global session ID = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：HTTP Cookieを破棄できなかったグローバルセッションID

説明

クライアントへのレスポンスがすでにコミットされていたため，cc....ccに示すグローバルセッションIDのHTTP Cookieを破棄できませんでした。

要因として，次のことが考えられます。

Webアプリケーション内でHTTPセッションが無効化された

HTTPセッションの有効期限が切れた

HTTP Cookieが破棄できなかったことによって，このクライアントから次に送られるリクエストに，無効なグローバルセッションIDが付加される場合があります。無効なグローバルセッションIDがJ2EEサーバに送られたときに，Warningレベルで出力されるメッセージを次に示します。

J2EEサーバが出力するログ
KDJE34234-WまたはKDJE34243-W

SFOサーバと接続中の場合に，SFOサーバが出力するログ
KDJE34017-W

KDJE34241-E

The function that adds the server ID to the HTTP cookie is disabled.

説明

HTTP CookieへのサーバIDの付加機能が有効ではありません。

メモリセッションフェイルオーバ機能を使用する場合は，HTTP CookieへのサーバID付加機能を有効にする必要があります。

対処

ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）の"webserver.session.server_id.enabled"パラメタに"true"を設定し，J2EEサーバを再起動してください。

KDJE34242-W

The rewritable global session information was deleted from the HTTP session. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd, HTTP session ID =ee....ee, global session ID = ff....ff)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：ネーミングサービスのアドレスおよびポート番号
ee....ee：HTTPセッションID
ff....ff：グローバルセッションID

説明

SFOサーバとの通信で障害が発生したため，このグローバルセッションを使用することはできません。

HTTPセッションに登録された書き換え可能グローバルセッション情報を削除しました。

対処

SFOサーバが正常に稼働しているか，およびSFOサーバとJ2EEサーバの通信路に問題がないかを確認してください。

SFOサーバに問題が発生している場合，SFOサーバの出力したログメッセージから発生した障害を確認し，要因を取り除いたあとで，SFOサーバを再起動してください。

SFOサーバとJ2EEサーバとの通信路に問題がある場合，通信路の問題を解決してください。通信路が正常になると，SFOサーバとJ2EEサーバは自動的に再接続します。

KDJE34243-W

The global session has already been invalidated. An attempt to transfer the global session has failed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd, global session ID = ee....ee, GS control = ff....ff)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：ネーミングサービスのアドレスおよびポート番号
ee....ee：グローバルセッションID
ff....ff：グローバルセッションIDの取得方法
　　cookieの場合，リクエストのHTTP Cookieから取得
　　url-rewritingの場合，リクエストURLのパスパラメタから取得

説明

情報の取得要求を行ったグローバルセッションは，SFOサーバ上ですでに無効化されています。

グローバルセッションの引継ぎができませんでした。

要因として，クライアントから，有効期限の切れたグローバルセッションを使用するリクエストが送信されたことが考えられます。

対処

HTTPセッションに設定した有効期限の値が適切であるかを確認してください。

HTTPセッションの有効期限の変更は，次の手順で行います。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

SFOサーバを再起動する。

Deployment Descriptor（web.xml）の設定，またはJ2EEアプリケーション内でのHTTPセッションの有効期限設定を変更する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成し，開始する。

KDJE34244-E

The same name exists in the GSInfoKey-RW or GSInfoKey-R parameter. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, invalid session info key = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：複数存在するグローバルセッション情報のキー名称

説明

同じグローバルセッションのキー名称が複数存在します。

対処

Deployment Descriptor（web.xml）の設定が不正です。

セッションフェイルオーバ用フィルタの初期化パラメタ（<init-param>タグ）のGSInfoKey-RWとGSInfoKey-Rに重複するキーを指定することはできません。

cc....ccに示されたキー名称をGSInfoKey-RW，GSInfoKey-Rに指定したすべてのキー名称の中で一意となるように設定を修正して，J2EEサーバ上のJ2EEアプリケーションを再開始してください。

KDJE34245-E

An unexpected error occurred during connection processing to the SFO server. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：ネーミングサービスのアドレスおよびポート番号

説明

SFOサーバとの接続処理で，予期しないエラーが発生しました。

対処

SFOサーバが正常に稼働しているか，およびSFOサーバとJ2EEサーバの通信路に問題がないかを確認してください。

問題がない場合，保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KDJE34246-E

An attempt to negotiate with the SFO server failed because the server ID for the HTTP session is being used on another server. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd, server ID = ee....ee)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：SFOサーバ上のネーミングサービスのアドレスおよびポート番号
ee....ee：エラーとなったHTTPセッションのサーバID

説明

SFOサーバとのネゴシエーションに失敗しました。

J2EEサーバに設定されたHTTPセッションのセッションIDに付加するサーバIDは，別のJ2EEサーバで使用されています。

対処

J2EEサーバのHTTPセッションのセッションIDに付加するサーバIDに，SFOサーバに接続するJ2EEサーバ内で一意となる値を設定し，J2EEサーバを再起動してください。

KDJE34247-E

The SFO server was not found. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：ネーミングサービスのアドレスおよびポート番号

説明

ネーミングサービス（dd....dd）でのSFOサーバのルックアップに失敗しました。

要因として，次のことが考えられます。

SFOサーバが正常に稼働していない。

SFOサーバとJ2EEサーバの通信路に問題が発生している。

ユーザプロパティファイルに指定したネーミングサービスのアドレスまたはポート番号が誤っている。

対処

SFOサーバが正常に稼働しているか，およびSFOサーバとJ2EEサーバの通信路に問題がないかを確認してください。

SFOサーバおよび通信路に問題がない場合，ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）に指定したネーミングサービスのアドレスおよびポート番号の設定を確認してください。設定が誤っているときは，J2EEサーバを停止して正しい値に修正したあと，J2EEサーバを再起動してください。

KDJE34248-E

An error occurred during an attempt to connect with the SFO server. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：ネーミングサービスのアドレスおよびポート番号

説明

SFOサーバの呼び出しに失敗しました。

対処

SFOサーバが正常に稼働しているか，およびSFOサーバとJ2EEサーバの通信路に問題がないかを確認してください。

SFOサーバに問題が発生している場合，SFOサーバの出力したログメッセージから発生した障害を確認し，要因を取り除いたあとで，SFOサーバを再起動してください。

SFOサーバとJ2EEサーバとの通信路に問題がある場合，通信路の問題を解決してください。通信路が正常になると，SFOサーバとJ2EEサーバは自動的に再接続します。

KDJE34249-E

An unexpected error occurred during the processing to connect to the SFO server. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：ネーミングサービスのアドレスおよびポート番号

説明

SFOサーバとの接続処理で，予期しないエラーが発生しました。

対処

SFOサーバが正常に稼働しているか，およびSFOサーバとJ2EEサーバの通信路に問題がないかを確認してください。

SFOサーバに問題が発生している場合，SFOサーバの出力したログメッセージから発生した障害を確認し，要因を取り除いたあとで，SFOサーバを再起動してください。

SFOサーバとJ2EEサーバとの通信路に問題がある場合，通信路の問題を解決してください。通信路が正常になると，SFOサーバとJ2EEサーバは自動的に再接続します。

KDJE34250-E

The specified SFO server was not found in the user property file. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：Deployment Descriptor（web.xml）に指定したSFOサーバ名

説明

Deployment Descriptor（web.xml）のセッションフェイルオーバ用フィルタの初期化パラメタに設定されたSFOサーバ名が，ユーザプロパティに定義されたSFOサーバ名から見つかりません。

対処

Deployment Descriptor（web.xml），およびユーザプロパティファイルの設定を確認し，正しい値に修正してください。

Deployment Descriptor（web.xml）の設定を変更するには，J2EEサーバ上のJ2EEアプリケーションを停止して削除し，J2EEアプリケーションを再作成して開始する必要があります。ユーザプロパティの設定を変更するには，J2EEサーバを再起動する必要があります。

KDJE34251-E

The required property for the session failover function has not been specified. (property name = aa....aa)

aa....aa：必要なプロパティ名

説明

メモリセッションフェイルオーバ機能を使用するために必要なプロパティ（aa....aa）が設定されていません。

対処

ユーザプロパティに必要な設定を追加し，J2EEサーバを再起動してください。

KDJE34252-E

A memory shortage occurred in the SFO server. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：SFOサーバ上のネーミングサービスのアドレスおよびポート番号

説明

SFOサーバとのネゴシエーションでSFOサーバのメモリ不足が発生しました。要因として，次のことが考えられます。

SFOサーバのメモリが不足している。

J2EEサーバ上のWebアプリケーションに設定されたグローバルセッション情報の最大サイズが大きい。

J2EEサーバに設定されたHttpSession数の上限値が不当に大きい。

対処

要因に応じて，次の対処をしてください。

SFOサーバのメモリが不足している場合

SFOサーバで必要なメモリ量の見積もりを見直してください。SFOサーバで必要なメモリは，グローバルセッション数の最大値，およびグローバルセッション情報の最大サイズに比例します。詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 拡張編」の「7.　メモリセッションフェイルオーバ機能」を参照してください。

必要なメモリ量の設定に問題がある場合，適切な値をJ2EEサーバ用オプション定義ファイル（usrconf.cfg）に設定し，SFOサーバを再起動してください。

グローバルセッション情報の最大サイズが大きい場合

Webアプリケーションに設定したグローバルセッション情報の最大サイズを見直してください。グローバルセッション情報の最大サイズに問題がある場合，適切な値をWebアプリケーションのDeployment Descriptor（web.xml）に設定し，J2EEアプリケーションを再デプロイしてください。

HttpSession数の上限値が大きい場合

Webアプリケーションに設定したHttpSession数の上限値を見直してください。HttpSession数の上限値が必要以上に大きい場合，適切な値に変更して，J2EEアプリケーションを再起動してください。

KDJE34253-E

A timeout occurred during communication with the SFO server. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：SFOサーバ上のネーミングサービスのアドレスおよびポート番号

説明

SFOサーバとのネゴシエーションでタイムアウトが発生しました。要因として，次のことが考えられます。

SFOサーバが高負荷状態になっている。

SFOサーバのメモリが不足している。

対処

要因に応じて，次の対処をしてください。

SFOサーバが高負荷状態になっている場合

SFOサーバおよびJ2EEサーバの状態，出力したログの内容を確認し，要因を取り除いてください。

SFOサーバのメモリが不足している場合

SFOサーバで必要なメモリ量の見積もりを見直してください。SFOサーバで必要なメモリは，グローバルセッション数の最大値，およびグローバルセッション情報サイズの最大値に比例します。詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 拡張編」の「7.　メモリセッションフェイルオーバ機能」を参照してください。

また，SFOサーバが稼働するホストの物理メモリの量が少ない場合，メモリ確保で時間が掛かる場合があります。初期化時に確保するメモリ量をJ2EEサーバ用オプション定義ファイル(usrconf.cfg)に指定することで，メモリを確保する時間を短縮することができます。

KDJE34254-E

The SFO server does not support necessary functionality. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名
dd....dd：SFOサーバ上のネーミングサービスのアドレスおよびポート番号

説明

SFOサーバとのネゴシエーションに失敗しました。SFOサーバは必要な機能をサポートしていません。

対処

SFOサーバのバージョンを必要な機能をサポートしたバージョンにバージョンアップしてください。

KDJE34255-W

The global session information contains an object that is not permitted. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, HTTP session ID = cc....cc, global session ID = dd....dd, attribute name = ee....ee, invalid class = ff....ff)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：HTTPセッションID
dd....dd：グローバルセッションID
ee....ee：引き継ぎ可能なセッション情報以外の型のオブジェクトをHTTPセッションに登録した名前
ff....ff：引き継ぎ可能なセッション情報以外の型のオブジェクトのクラス名

説明

引き継ぎ可能なセッション情報以外の型のオブジェクトがHTTPセッションに登録されています。このオブジェクトは無視され，SFOサーバへ冗長化されません。

対処

引き継ぎ可能なセッション情報以外の型のオブジェクトがHTTPセッションに登録され引き継ぎの対象となっています。

アプリケーションの内容，およびグローバルセッション情報のキー設定を確認してください。

KDJE34256-E

An attempt to serialize the global session information has failed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, HTTP session ID = cc....cc, global session ID = dd....dd, attribute name = ee....ee, invalid class = ff....ff)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：HTTPセッションID
dd....dd：グローバルセッションID
ee....ee：シリアライズに失敗したオブジェクトをHTTPセッションに登録した名前
ff....ff：シリアライズに失敗したオブジェクトのクラス名

説明

グローバルセッション情報のシリアライズに失敗しました。このHTTPセッションの情報はSFOサーバに冗長化されません。

シリアライズに失敗した原因として，次の原因が考えられます。

HTTPセッションに登録されたオブジェクト（直列化可能クラスのオブジェクト）から参照されたオブジェクトが直列化可能クラスでなかった。

writeObject(java.io.ObjectOutputStream out)メソッドが実装されており，シリアライズ時に例外が発生した。

対処

Webサーブレットログに「KDJE34257-E」のメッセージIDで出力されたスタックトレースの内容を基にシリアライズに失敗した原因を特定し，次のどちらかの対処をしてください。

エラーの発生したオブジェクトを冗長化の対象から除く。

アプリケーションを変更し，エラーとなった原因を取り除く。

KDJE34257-E

aa....aa

aa....aa：例外のスタックトレース

説明

グローバルセッション情報のシリアライズ処理でスローされた例外のスタックトレースを行単位で出力します。

シリアライズに失敗した原因として，次の原因が考えられます。

HTTPセッションに登録されたオブジェクト（直列化可能クラスのオブジェクト）から参照されたオブジェクトが直列化可能クラスでなかった。

writeObject(java.io.ObjectOutputStream out)メソッドが実装されており，シリアライズ時に例外が発生した。

対処

スタックトレースの内容を基にシリアライズに失敗した原因を特定し，次のどちらかの対処をしてください。

エラーの発生したオブジェクトを冗長化の対象から除く。

アプリケーションを変更し，エラーとなった原因を取り除く。

KDJE34258-E

An attempt to deserialize the global session information has failed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, global session ID = cc....cc, attribute name = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：グローバルセッションID
dd....dd：デシリアライズに失敗したオブジェクトをHTTPセッションへ登録した名前

説明

SFOサーバから取得したグローバルセッション情報のデシリアライズに失敗したため，引き継ぎできませんでした。

デシリアライズに失敗した原因として，次の原因が考えられます。

シリアライズ時とデシリアライズ時でアプリケーションが異なっており，デシリアライズに失敗する原因となる変更がアプリケーションに加えられている。

readObject()メソッドが実装されており，内部でエラーが発生した。

対処

Webサーブレットログに「KDJE34259-E」のメッセージIDで出力されたスタックトレースの内容を基にデシリアライズに失敗した原因を特定し対処してください。

KDJE34259-E

aa....aa

aa....aa：例外のスタックトレース

説明

グローバルセッション情報のデシリアライズ処理でスローされた例外のスタックトレースを行単位で出力します。

デシリアライズに失敗した原因として，次の原因が考えられます。

シリアライズ時とデシリアライズ時でアプリケーションが異なっており，デシリアライズに失敗する原因となる変更がアプリケーションに加えられている。

readObject()メソッドが実装されており，内部でエラーが発生した。

対処

スタックトレースの内容を基にデシリアライズに失敗した原因を特定し対処してください。

KDJE34260-I

The global session information was created. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, request URL = cc....cc, size(byte) = dd....dd, HTTP session ID = ee....ee, global session ID = ff....ff)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：リクエストURL
dd....dd：グローバルセッション情報のサイズ（バイト）
ee....ee：HTTPセッションID
ff....ff：グローバルセッションID

説明

SFOサーバに冗長化するグローバルセッション情報のサイズ（バイト）を示します。

KDJE34261-I

The session information was serialized. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, request URL = cc....cc, attribute name = dd....dd, class name = ee....ee, size(byte) = ff....ff, HTTP session ID = gg....gg, global session ID = hh....hh)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：リクエストURL
dd....dd：オブジェクトをHTTPセッションへ登録した名前
ee....ee：HTTPセッションに登録されたオブジェクトのクラス名
ff....ff：HTTPセッションに登録されたオブジェクトから作成したグローバルセッション情報のサイズ（バイト）
gg....gg：HTTPセッションID
hh....hh：グローバルセッションID

説明

メモリセッションフェイルオーバ機能によって冗長化するオブジェクト一つ分のグローバルセッション情報のサイズ（バイト）を示します。

出力するサイズにはキー名称，区切り文字などのサイズを含みます。

KDJE34262-E

The size of global session information exceeded 1,048,576 bytes during its creation. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, request URL = cc....cc, attribute name = dd....dd, class name = ee....ee, size(byte) = ff....ff, HTTP session ID = gg....gg, global session ID = hh....hh)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：リクエストURL
dd....dd：サイズを超える原因となったオブジェクトをHTTPセッションへ登録した名前
ee....ee：サイズを超える原因となったオブジェクトのクラス名
ff....ff：サイズを超える原因となったオブジェクトのグローバルセッション情報一つ分のサイズ（バイト）
gg....gg：HTTPセッションID
hh....hh：グローバルセッションID

説明

作成中のグローバルセッション情報のサイズが1,048,576バイトを超えました。メモリセッションフェイルオーバ機能では，1,048,576バイトを超えるグローバルセッション情報をサポートしていません。

グローバルセッション情報の作成を中止します。

対処

グローバルセッション情報のサイズが大きくなっている原因を調べて，次のどちらかの対処をしてください。

不要な情報が引き継ぎの対象となっている場合

Deployment Descriptor（web.xml）に定義したセッションフェイルオーバ用フィルタの初期化パラメタ（<init-param>タグ）のGSInfoKey-RW，またはGSInfoKey-Rを設定し，必要なセッション情報だけを引き継ぎの対象に指定してください。

引き継ぎの対象であるセッション情報のサイズが大きい場合

直列化可能クラスのオブジェクトの引き継ぎが有効な場合，セッション情報として登録したオブジェクトが不要な情報を含んでいることがあります。この場合，アプリケーションを変更し，HTTPセッションに登録するオブジェクトを変更して不要な情報を取り除きサイズを小さくしてください。

KDJE34263-I

The function for outputting the size of the global session information will now be enabled. The redundant global session information is invalid. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

グローバルセッション情報のサイズ出力機能を有効にします。

グローバルセッション情報の冗長化は行いません。

KDJE34264-E

The settings for GSInfoKey-RW or GSInfoKey-R are inconsistent. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

セッションフェイルオーバ用フィルタの初期化パラメタ（<init-param>タグ）のGSInfoKey-RWとGSInfoKey-Rに設定した内容が矛盾しています。

書き換え可能グローバルセッションのキーと読み込み専用グローバルセッションのキーの設定で，どちらもHTTPセッションに登録したすべてのセッション情報が対象に設定されています。

対処

HTTPセッションに登録されたすべてのセッション情報を引き継ぎの対象とする場合，書き換え可能グローバルセッション情報，または読み込み専用グローバルセッション情報のどちらか一方に設定してください。

設定の変更は次に示す手順で行います。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成し，開始する。

KDJE34265-I

The parameter set to the session failover function is shown as follows. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, SFO server = cc....cc, naming service = dd....dd, max sessions = ee....ee, max session info size = ff....ff, max inactive interval = gg....gg, lock timeout = hh....hh, GS control = ii....ii, GID cookie name = jj....jj, GID URL param name = kk....kk, ll....ll, mm....mm, replicatable type = nn....nn)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：SFOサーバ名※
dd....dd：SFOサーバ上のネーミングサービスのアドレスおよびポート番号※
ee....ee：グローバルセッション数の最大値※
ff....ff：グローバルセッション情報サイズの最大値（バイト）※
gg....gg：グローバルセッションの有効期限（秒）
hh....hh：グローバルセッションへのロック待ちのタイムアウト値※
ii....ii：グローバルセッションの制御方法
　　cookie：HTTP Cookieを使用して制御します。
　　url-rewriting：URL書き換えを使用して制御します。
　　both：HTTP CookieおよびURL書き換えの両方を使用して制御します。
jj....jj：ii....iiがcookie，またはbothの場合はグローバルセッションIDの送信に使用するHTTP Cookieの名称。ii....iiがurl-rewritingの場合は空文字列
kk....kk：ii....iiがurl-rewriting，またはbothの場合はグローバルセッションIDの送信に使用するURLのパスパラメタ名。ii....iiがcookieの場合は空文字列
ll....ll：書き換え可能グローバルセッション情報のキーの設定値
キーの設定情報は次のどちらかの形式で出力します。

RW key = <書き換え可能グローバルセッション情報のキーの設定値>
グローバルセッション情報のキーの設定値は，セミコロン（;）を区切り文字とし，連結して出力されます。
GSInfoKey-RWパラメタを省略した場合，キーの設定値には空文字列を出力します。

RW key(*)
HTTPセッションに登録されたセッション情報のうち，GSInfoKey-Rパラメタで指定したキーで登録されたものを除く，すべてのセッション情報を書き換え可能グローバルセッション情報に設定した場合，"RW key(*)"を出力します。

mm....mm：読み込み専用グローバルセッション情報のキーの設定値
キーの設定情報は次のどちらかの形式で出力します。

R key = <読み込み専用グローバルセッション情報のキーの設定値>
グローバルセッション情報のキーの設定値は，セミコロン（;）を区切り文字とし，連結して出力されます。
GSInfoKey-Rパラメタを省略した場合，キーの設定値には空文字列を出力します。

R key(*)
HTTPセッションに登録されたセッション情報のうち，GSInfoKey-RWパラメタで指定したキーで登録されたものを除く，すべてのセッション情報を読み込み専用グローバルセッション情報に設定した場合，"R key(*)"を出力します。

nn....nn：引き継ぎ可能なセッション情報の型
　　String：java.lang.Stringクラスのオブジェクトだけ
　　String or byte[]：java.lang.Stringクラスのオブジェクト，またはbyte配列
　　Serializable：直列化可能クラスのオブジェクト

注※

グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能が有効な場合，空文字列が出力されます。

説明

メモリセッションフェイルオーバ機能の設定内容を示します。

KDJE34266-I

Received global session ID is being used by different HTTP session.(J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb,using HTTP session ID = cc....cc, received HTTP session ID = dd....dd, global session ID = ee....ee)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：グローバルセッションIDを使用中のHTTPセッションのセッションID
dd....dd：リクエストで送信されたHTTPセッションのセッションID
ee....ee：グローバルセッションID

説明

別のHTTPセッションで使用中のグローバルセッションIDを持つリクエストを受信しました。このリクエストに対して，新たにグローバルセッションIDを発行します。

KDJE34300-I

The session fail over (DB) function will now start. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, application ID = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：アプリケーション識別子

説明

J2EEアプリケーション名aa....aa，コンテキストルート名bb....bbのWebアプリケーションのデータベースセッションフェイルオーバ機能を開始します。

KDJE34301-E

The session fail over (DB) function cannot start. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, application ID = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：アプリケーション識別子

説明

データベースセッションフェイルオーバ機能が開始できませんでした。Webアプリケーションを開始できません。

対処

このメッセージの前に出力されたメッセージの対処をしてください。対処後，J2EEサーバの再起動，またはJ2EEアプリケーションを再起動してください。

KDJE34302-I

The default value is applied to the application ID. (default value = aa....aa)

aa....aa：デフォルト値

説明

アプリケーション識別子にデフォルトの値aa....aaを適用します。

KDJE34303-E

When the session fail over (DB) function is used, the maximum number of HTTP sessions must be specified. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, application ID = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：アプリケーション識別子

説明

HttpSessionオブジェクト数の上限値設定機能による上限値が設定されていない，またはデフォルトの値（無制限）が使用されています。

データベースセッションフェイルオーバ機能を使用する場合，HttpSessionオブジェクト数の上限値に有効な値を設定しなければなりません。

Webアプリケーションの開始を中止します。

対処

WebアプリケーションにHttpSeessionオブジェクト数の上限値を設定したあと，J2EEアプリケーションを起動してください。

KDJE34304-E

The resource registered is not the DB Connector. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, DB Connector = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：DB Connectorの別名

説明

cc....ccで示す別名で登録されたリソースはDB Connectorではありません。

データベースセッションフェイルオーバ機能を開始できないため，Webアプリケーションの開始を中止します。

対処

cc....ccの別名で登録されたリソースを確認してください。登録されたリソースがDB Connectorでない場合，登録されたリソースを解放し，DB Connectorを登録してください。

DB Connectorの準備ができたあと，J2EEアプリケーションを開始してください。

KDJE34305-E

The DB Connector is not found. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, DB Connector = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：DB Connectorの別名

説明

データベースセッションフェイルオーバ機能で使用するDB Connectorが指定された名前で登録されていません。

データベースセッションフェイルオーバ機能を開始できないため，Webアプリケーションの開始を中止します。

対処

cc....ccの名称でDB Connectorが登録されているか確認してください。DB Connectorが登録されていない場合，使用するDB ConnectorをJ2EEサーバに登録し，別名を設定してください。

DB Connectorに設定した別名が誤っていた場合は，正しい別名を設定してください。

問題を取り除いたあと，Webアプリケーションを開始してください。

KDJE34306-I

An attempt to negotiate has succeeded. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, DB Connector = cc....cc, parameter = (dd....dd))

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：DB Connectorの別名
dd....dd：Webアプリケーションの設定情報

説明

データベースセッションフェイルオーバ機能開始時のネゴシエーション処理に成功しました。

Webアプリケーションに設定したデータベースセッションフェイルオーバ機能の設定情報dd....ddが次の形式で出力されます。

パラメタ名 = 設定値

パラメタ名の内容は次のとおりです。

max sessions：HttpSessionオブジェクト数の最大値

max attribute data size：HTTPセッションの属性情報の最大サイズ（バイト）

max inactive interval：web.xmlで定義したHTTPセッションの有効期間

exclude extensions：データベースセッションフェイルオーバ機能を抑止する拡張子※

integrity mode：完全性保障モードの設定値

session read only uris：HTTPセッションの参照専用リクエスト定義機能の設定値※

thread control queue enabled：Webアプリケーション単位の同時実行スレッド数制御の実行待ちキューの空きが不足した場合に503エラーを返すかどうかの設定値

exception type backcompat：DBSFO機能抑止対象リクエストのエラーページ内でHttpServletRequest#getSessionメソッドを実行をした場合に発生する例外の互換オプションの設定値

session persistence version：DBSFO機能のバージョン

注※

設定値が複数存在する場合は，コンマ（,）を区切り文字として連結されて出力されます。

KDJE34307-E

An attempt to negotiate has failed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, DB Connector = cc....cc, invalid parameter = (dd....dd), valid parameter = (ee....ee))

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：DB Connectorの別名
dd....dd：ネゴシエーション失敗の原因となった設定情報
ee....ee：正しい設定情報

説明

データベースセッションフェイルオーバ機能開始時のネゴシエーション処理に失敗しました。データベースに格納されているWebアプリケーションの設定情報と，開始しようとしたWebアプリケーションの設定情報が一致しません。

Webアプリケーションの開始を中止します。

エラーとなったパラメタについて，現在設定されている情報がdd....ddに，データベースに格納されている情報がee....eeに，次の形式で出力されます。

パラメタ名 = 設定値

パラメタ名の内容は次のとおりです。

max sessions：HttpSessionオブジェクト数の最大値

max attribute data size：HTTPセッションの属性情報の最大サイズ（バイト）

max inactive interval：web.xmlで定義したHTTPセッションの有効期間

exclude extensions：データベースセッションフェイルオーバ機能を抑止する拡張子※

integrity mode：完全性保障モードの設定値

session read only uris：HTTPセッションの参照専用リクエスト定義機能の設定値※

thread control queue enabled：Webアプリケーション単位の同時実行スレッド数制御の実行待ちキューの空きが不足した場合に503エラーを返すかどうかの設定値

exception type backcompat：DBSFO機能抑止対象リクエストのエラーページ内でHttpServletRequest#getSessionメソッドを実行をした場合に発生する例外の互換オプションの設定値

session persistence version:DBSFO機能のバージョン

複数のエラーがある場合，コンマ（,）区切りで複数出力されます。

注※

設定値が複数存在する場合は，コンマ（,）を区切り文字として連結されて出力されます。

対処

ee....eeに表示されたデータベースに格納されているWebアプリケーションの設定情報に合わせ設定を修正してください。

詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 拡張編」の「6.　データベースセッションフェイルオーバ機能」を参照してください。

KDJE34308-W

The table used by the session fail over (DB) function is not found in the database. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, DB Connector = cc....cc, table = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：DB Connectorの別名
dd....dd：見つからなかったテーブルの名称

説明

データベースセッションフェイルオーバ機能で使用するテーブルがデータベース上に見つかりません。

Webアプリケーションの開始を中止します。

対処

DB Connectorで接続されたデータベースに，dd....ddで出力された名称のテーブルが存在するか確認してください。

DB Connectorの接続先データベースが誤っていた場合はDB Connectorの設定を正しい内容に変更してください。

データベースにテーブルが作成されていない場合は，データベースセッションフェイルオーバ機能で使用するテーブルを作成してください。詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 拡張編」の「6.　データベースセッションフェイルオーバ機能」を参照してください。

KDJE34309-E

The table used by the session fail over (DB) function is illegal. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, DB Connector = cc....cc, table = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：DB Connectorの別名
dd....dd：内容が不正なテーブルの名称

説明

データベースセッションフェイルオーバ機能で使用するテーブルの内容が不正です。データベースセッションフェイルオーバ機能を開始できません。

Webアプリケーションの開始を中止します。

対処

稼働中の冗長化されたWebアプリケーションが存在する場合，すべて停止してください。

内容が不正なテーブルの名称にセッション情報格納テーブルの名称が出力された場合，Webアプリケーションに設定したHttpSessionオブジェクト数の最大値と，テーブル作成時に使用したテーブル作成用SQLファイルに指定した値が一致しているかを確認してください。

このWebアプリケーションが使用していたデータベースセッションフェイルオーバ機能用の3種類のテーブルを，すべて削除し再作成してください。詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 拡張編」の「6.　データベースセッションフェイルオーバ機能」を参照してください。

テーブルの再作成後Webアプリケーションを開始してください。

KDJE34310-I

The watch of the expiration date of the global session information begins. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

データベース上のグローバルセッション情報の有効期限の監視を開始します。

KDJE34311-I

Because the expiration date had been passed, the global session information was deleted. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, deleted global session information no = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：削除したグローバルセッション情報の個数

説明

有効期限の監視の結果，有効期限切れとなったグローバルセッション情報を削除しました。

KDJE34312-W

An error occurred during communication with the database. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, DB Connector = cc....cc, exception = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：DB Connectorの別名
dd....dd：発生した例外の情報

説明

データベースとの通信で障害が発生しました。

対処

データベースが正常に稼働しているか，データベースとJ2EEサーバの通信路に問題が発生していないか，またはテーブル作成用SQLファイルの変更内容に誤りがないか確認してください。

データベースに障害が発生している場合，データベースの回復手順に従い原因を対策してください。

データベースとJ2EEサーバの通信路に問題が発生している場合，通信路の問題を解決してください。通信路に問題が発生した場合，データベース上の排他が未解放となっている場合があります。業務を再開する前に無効な接続を確認して未解放となっている排他を解放してください。

テーブル作成用SQLファイルの変更内容がアプリケーションの設定と異なる場合，一致するようにテーブルを再作成するか，アプリケーションの設定を変更してください。設定を変更する手順については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 拡張編」の「6.　データベースセッションフェイルオーバ機能」を参照してください。

データベース，通信路，およびテーブル作成用SQLファイルの変更内容に問題がない場合，DB Connectorのコネクションのタイムアウト時間の設定が適切かどうか確認してください。

コネクションのタイムアウト時間の設定が短いとデータベースでの障害発生時，回復処理が完了する前にタイムアウトが発生することがあります。

データベースの回復時間を考慮してDB Connectorのパラメタをチューニングしてください。

KDJE34314-W

An attempt to connect with the database has failed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, DB Connector = cc....cc, exception = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：DB Connectorの別名
dd....dd：発生した例外の情報

説明

データベースとの接続に失敗しました。

対処

データベースが正常に稼働しているか，およびデータベースとJ2EEサーバの通信路に問題が発生していないかを確認してください。

データベースに障害が発生している場合，データベースの回復手順に従い原因を対策してください。

データベースとJ2EEサーバの通信路に問題が発生している場合，通信路の問題を解決してください。通信路に問題が発生した場合，データベース上の排他が未解放となっている場合があります。業務を再開する前に，無効な接続を確認して，未解放となっている排他を解放してください。

データベースおよび通信路に問題がない場合，DB Connectorのコネクションのタイムアウト時間の設定が適切かどうか確認してください。

コネクションのタイムアウト時間の設定が短いとデータベースでの障害発生時，回復処理が完了する前にタイムアウトが発生することがあります。

データベースの回復時間を考慮してDB Connectorのパラメタをチューニングしてください。

KDJE34315-W

The global session information was not found in the database. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, DB Connector = cc....cc, HTTP session ID = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：DB Connectorの別名
dd....dd：HTTPセッションのセッションID

説明

データベース上にグローバルセッション情報が見つかりませんでした。

受信したセッションIDに対応したHTTPセッションはすでに無効化されています。

対処

クライアントから，有効期限の切れたHTTPセッションを使用するリクエストを受け付けています。HTTPセッションに設定した有効期限の値が適切であるか確認してください。

HTTPセッションの有効期限の変更手順を次に示します。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

データベース上のデータベースセッションフェイルオーバ機能で使用する三つのテーブルを再作成する。

Deployment Descriptor（web.xml）の設定，または業務アプリケーション内でのHTTPセッションの有効期限設定を変更する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成し開始する。

KDJE34316-W

The number of replicable sessions in the database has reached the maximum. The HTTP session will now be invalidated. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, HTTP session ID = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：HTTPセッションのセッションID

説明

データベースに冗長化可能な最大セッション数に達したため，新しいセッションを作成できません。作成したHTTPセッションは無効化します。

対処

Webアプリケーションに設定したHttpSeessionオブジェクト数の上限値，またはHTTPセッションの有効期限が適切であるか見直してください。

詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 拡張編」の「6.　データベースセッションフェイルオーバ機能」を参照してください。

KDJE34317-W

The attribute that cannot be serialized is contained in the HTTP session. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, HTTP session ID = cc....cc, attribute name = dd....dd, invalid class = ee....ee)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：HTTPセッションのセッションID
dd....dd：シリアライズできない属性の名前
ee....ee：シリアライズできないオブジェクトのクラス名

説明

シリアライズできない属性がHTTPセッションに登録されています。この属性は無視されデータベースへ冗長化されません。

対処

直列化可能なクラスではないオブジェクトが属性としてHTTPセッションに登録されています。Webアプリケーションの内容を確認してください。

KDJE34318-E

An attempt to serialize the attribute information has failed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, HTTP session ID = cc....cc, attribute name = dd....dd, invalid class = ee....ee)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：HTTPセッションのセッションID
dd....dd：シリアライズに失敗した属性の名前
ee....ee：シリアライズに失敗したオブジェクトのクラス名

説明

HTTPセッションの属性情報のシリアライズに失敗しました。このHTTPセッションの情報はデータベースに冗長化されません。

対処

Webサーブレットログに「KDJE34319-E」のメッセージIDで出力されたスタックトレースの内容を基にシリアライズに失敗した原因を特定して，次のどれかの対処をしてください。

エラーの発生したオブジェクトをHTTPセッションの属性から除外する。

Webアプリケーションを変更し，シリアライズに失敗したオブジェクトからエラーとなった原因を取り除く。

なお，シリアライズに失敗した原因として，次の原因が考えられます。

シリアライズに失敗した属性のオブジェクトから参照されたオブジェクトが直列化可能なクラスでなかった。

writeObject(java.io.ObjectOutputStream out)メソッドが実装されており，シリアライズ時に例外を発生した。

KDJE34319-E

aa....aa

aa....aa：例外のスタックトレース

説明

HTTPセッションの属性情報のシリアライズ処理でスローされた例外のスタックトレースを行単位で出力します。

対処

スタックトレースの内容を基にシリアライズに失敗した原因を特定して，次のどれかの対処をしてください。

エラーの発生したオブジェクトをHTTPセッションの属性から除外する。

Webアプリケーションを変更し，シリアライズに失敗したオブジェクトからエラーとなった原因を取り除く。

なお，シリアライズに失敗した原因として，次の原因が考えられます。

シリアライズに失敗した属性のオブジェクトから参照されたオブジェクトが直列化可能なクラスでなかった。

writeObject（java.io.ObjectOutputStream out）メソッドが実装されており，シリアライズ時に例外を発生した。

KDJE34320-E

The size of the attribute information exceeds the max size. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, HTTP session ID = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：HTTPセッションのセッションID

説明

HTTPセッションの属性情報のサイズが最大値を超えています。このHTTPセッションの情報はデータベースに冗長化されません。

対処

HTTPセッションの属性情報の最大サイズに設定した値が適切であるか確認し，問題がある場合は適切な値に変更してください。詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 拡張編」の「6.　データベースセッションフェイルオーバ機能」を参照してください。

KDJE34321-I

The global session information was successfully transferred. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, HTTP session ID = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：HTTPセッションのセッションID

説明

グローバルセッション情報の引き継ぎに成功しました。

KDJE34322-I

The global session information was transferred. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, HTTP session ID = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：HTTPセッションのセッションID

説明

J2EEサーバのメモリ上のHTTPセッションの情報が，データベース上の情報よりも古いため，グローバルセッション情報を引き継ぎます。

KDJE34324-W

An attempt to transfer the global session information has failed, because an error occurred during communication with the database. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, DB Connector = cc....cc, exception = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：DB Connectorの別名
dd....dd：発生した例外の情報

説明

データベースとの通信で障害が発生したため，グローバルセッション情報を引き継ぐことができませんでした。

対処

データベースが正常に稼働しているか，およびデータベースとJ2EEサーバの通信路に問題が発生していないかを確認してください。

データベースに障害が発生している場合，データベースの回復手順に従い原因を対策してください。

データベースとJ2EEサーバの通信路に問題が発生している場合，通信路の問題を解決してください。通信路に問題が発生した場合，データベース上の排他が未解放となっている場合があります。業務を再開する前に，無効な接続を確認して，未解放となっている排他を解放してください。

データベースおよび通信路に問題がない場合，DB Connectorのコネクションのタイムアウト時間の設定が適切かどうか確認してください。

コネクションのタイムアウト時間の設定が短いとデータベースでの障害発生時，回復処理が完了する前にタイムアウトが発生することがあります。

データベースの回復時間を考慮してDB Connectorのパラメタをチューニングしてください。

KDJE34325-W

An attempt to transfer the global session information has failed, because the global session information was not found in the database. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, DB Connector = cc....cc, HTTP session ID = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：DB Connectorの別名
dd....dd：HTTPセッションのセッションID

説明

クライアントから受信したHTTPセッションのセッションIDに対応するHTTPセッションは，有効期限切れ，またはJ2EEサーバ上のWebアプリケーション内の処理ですでに無効化されています。データベースでグローバルセッション情報が見つかりません。

グローバルセッションの引き継ぎができませんでした。

対処

クライアントから，有効期限の切れたHTTPセッションを使用するリクエストを受け付けています。

HTTPセッションに設定した有効期限の値が適切であるか確認してください。

HTTPセッションの有効期限の変更手順を次に示します。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

データベース上のデータベースセッションフェイルオーバ機能で使用する三つのテーブルを再作成する。

Deployment Descriptor（web.xml）の設定，または業務アプリケーション内でのHTTPセッションの有効期限設定を変更する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成し開始する。

KDJE34326-E

An attempt to deserialize the global session information has failed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, HTTP session ID = cc....cc, attribute name = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：HTTPセッションのセッションID
dd....dd：デシリアライズに失敗した属性の名前

説明

データベースから取得したグローバルセッション情報のデシリアライズに失敗したため，セッションの引き継ぎができませんでした。

対処

Webサーブレットログに「KDJE34327-E」のメッセージIDで出力されたスタックトレースの内容を基に，デシリアライズに失敗した原因を特定して対処してください。

デシリアライズに失敗した原因として，次の要因が考えられます。

シリアライズ時とデシリアライズ時でWebアプリケーションが異なっていて，デシリアライズに失敗する原因となる変更がWebアプリケーションに加えられている。

readObject()メソッドが実装されていて，内部でエラーが発生した。

KDJE34327-E

aa....aa

aa....aa：例外のスタックトレース

説明

グローバルセッション情報のデシリアライズ処理でスローされた例外のスタックトレースを行単位で出力します。

対処

スタックトレースの内容を基にデシリアライズに失敗した原因を特定して，対処してください。

デシリアライズに失敗した原因として，次の原因が考えられます。

シリアライズ時とデシリアライズ時でアプリケーションが異なっていて，デシリアライズに失敗する原因となる変更がアプリケーションに加えられている。

readObject()メソッドが実装されていて，内部でエラーが発生した。

KDJE34328-E

The global session information from the database is illegal. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, DB Connector = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：DB Connectorの別名

説明

データベースから取得したグローバルセッション情報の内容が不正です。

対処

データベースが正常に稼働しているか，およびデータベースとJ2EEサーバの通信路に問題がないかを確認してください。

また，外部からデータベースへの不正な操作が行なわれていないかを確認してください。

問題がない場合，保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KDJE34329-I

The function for outputting the size of the attribute information will now be enabled. The redundant global session information is invalid. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

HTTPセッションの属性情報のサイズ見積もり機能を有効にします。

グローバルセッション情報は冗長化されません。

KDJE34330-I

The attribute information was created. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, request URL = cc....cc, size(byte) = dd....dd, HTTP session ID = ee....ee)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：リクエストURL
dd....dd：HTTPセッションの属性情報のサイズ（バイト）
ee....ee：HTTPセッションのセッションID

説明

データベースに冗長化するHTTPセッションの属性情報のサイズ（バイト）を示します。

KDJE34331-I

An attribute was serialized. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, request URL = cc....cc, attribute name = dd....dd, class name = ee....ee, size(byte) = ff....ff, HTTP session ID = gg....gg)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：リクエストURL
dd....dd：HTTPセッションに登録された属性の名前
ee....ee：HTTPセッションに登録された属性のクラス名
ff....ff：HTTPセッションに登録された属性をシリアライズして作成したバイト配列のサイズ（バイト）
gg....gg：HTTPセッションのセッションID

説明

データベースセッションフェイルオーバ機能によって冗長化するHTTPセッションに登録された属性一つ分のシリアライズ後のサイズ（バイト）を示します。

出力するサイズには属性の名前の情報を含みます。

KDJE34332-E

The size of global session information exceeded 10,485,760 bytes during its creation. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, request URL = cc....cc, attribute name = dd....dd, class name = ee....ee, size(byte) = ff....ff, HTTP session ID = gg....gg)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：リクエストURL
dd....dd：サイズを超える原因となった属性の名前
ee....ee：サイズを超える原因となった属性のクラス名
ff....ff：サイズを超える原因となった属性一つ分のサイズ（バイト）
gg....gg：HTTPセッションのセッションID

説明

作成中の属性情報のサイズが10,485,760バイトを超えました。データベースセッションフェイルオーバ機能では，10,485,760バイトを超えるHTTPセッションの属性情報をサポートしていません。

グローバルセッション情報の作成を中止します。

対処

HTTPセッションに不要な情報を属性として登録している場合があります。この場合，アプリケーションを変更し，HTTPセッションに登録する属性から不要なものを取り除き，サイズを小さくしてください。

KDJE34335-E

The memory session failover function and the database session failover function cannot be enabled at the same time.

説明

メモリセッションフェイルオーバ機能とデータベースセッションフェイルオーバ機能は同時に使用できません。

Webアプリケーションの開始を中止します。

対処

システムの構成，要件に合わせ，メモリセッションフェイルオーバ機能，またはデータベースセッションフェイルオーバ機能のどちらか一方を適用してください。

KDJE34336-W

An error occurred during communication with the database. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, DB Connector = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：DB Connectorの別名

説明

有効期限の監視処理でデータベースに障害が発生しました。

対処

データベースが正常に稼働しているか，データベースとJ2EEサーバの通信路に問題が発生していないか，またはテーブル作成用SQLファイルの変更内容に誤りがないか確認してください。

データベースに障害が発生している場合，データベースの回復手順に従い原因を対策してください。

データベースとJ2EEサーバの通信路に問題が発生している場合，通信路の問題を解決してください。通信路に問題が発生しているとき，データベース上の排他が未解放となっていることがあります。業務を再開する前に無効な接続を確認して，未解放となっている排他を解放してください。

テーブル作成用SQLファイルの設定がアプリケーションの設定に誤りがある場合，設定を修正してください。設定を変更する手順については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 拡張編」の「6.　データベースセッションフェイルオーバ機能」を参照してください。

データベース，通信路，およびテーブル作成用SQLファイルの変更内容に問題がない場合，DB Connectorのコネクションのタイムアウト時間の設定が適切かどうか確認してください。コネクションのタイムアウト時間の設定が短いとデータベースでの障害発生時，回復処理が完了する前にタイムアウトが発生することがあります。データベースの回復時間を考慮してDB Connectorのパラメタをチューニングしてください。

KDJE34337-W

The attribute that cannot be serialized is contained in the HTTP session. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, HTTP session ID = cc....cc, attribute name = dd....dd, invalid class = ee....ee)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：HTTPセッションのセッションID
dd....dd：シリアライズできない属性の名前
ee....ee：シリアライズできないオブジェクトのクラス名

説明

シリアライズできない属性がHTTPセッションに登録されています。この属性は無視されデータベースへの冗長化対象となりません。

対処

直列化可能なクラスではないオブジェクトが属性としてHTTPセッションに登録されています。Webアプリケーションの内容を確認してください。

KDJE34338-E

An attempt to serialize the global session information has failed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, HTTP session ID = cc....cc, attribute name = dd....dd, invalid class = ee....ee)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：HTTPセッションのセッションID
dd....dd：シリアライズに失敗した属性の名前
ee....ee：シリアライズに失敗したオブジェクトのクラス名

説明

HTTPセッションの属性情報のシリアライズに失敗しました。このHTTPセッションの情報はデータベースへの冗長化対象となりません。

対処

Webサーブレットログに「KDJE34319-E」のメッセージIDで出力されたスタックトレースの内容を基にシリアライズに失敗した原因を特定して，次のどれかの対処をしてください。

エラーの発生したオブジェクトをHTTPセッションの属性から除外する。

Webアプリケーションを変更し，シリアライズに失敗したオブジェクトからエラーとなった原因を取り除く。

なお，シリアライズに失敗した原因として，次のことが考えられます。

シリアライズに失敗した属性のオブジェクトから参照されたオブジェクトが直列化可能なクラスでなかった。

writeObject（java.io.ObjectOutputStream out）メソッドが実装されており，シリアライズ時に例外を発生した。

KDJE34339-E

When the session fail over (DB) function is used, the session cookie delete function must be enabled. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, application ID = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：アプリケーション識別子

説明

HTTPセッションのHTTP Cookie削除が無効です。

データベースセッションフェイルオーバ機能を使用する場合，HTTPセッションのHTTP Cookie削除を有効に設定しなければなりません。

Webアプリケーションの開始を中止します。

対処

HTTPセッションのHTTP Cookie削除を有効に設定したあと，J2EEアプリケーションを起動してください。

HTTPセッションのHTTP Cookie削除を有効にするには，J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）のwebserver.session.delete_cookie.backcompatキーにfalseを設定して，J2EEサーバを再起動してください。

KDJE34340-E

The specified application ID is already being used by another application. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, application ID = cc....cc, table = dd....dd, J2EE application in table = ee....ee, context root in table = ff....ff)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：アプリケーション識別子
dd....dd：アプリケーション情報テーブルの名称
ee....ee：アプリケーション情報テーブルに登録されているJ2EEアプリケーション名
ff....ff：アプリケーション情報テーブルに登録されているコンテキストルート名

説明

指定したアプリケーション識別子は異なるアプリケーションで使用されています。

対処

次のどちらかで対処してください。

既存のアプリケーションと同じアプリケーションを開始したい場合
J2EEアプリケーション名またはコンテキストルート名がすでに開始済みの同じアプリケーションの情報と異なっていないか確認してください。情報が異なっている場合，設定を修正し，アプリケーションを起動してください。

既存のアプリケーションと異なるアプリケーションを開始したい場合
Webアプリケーションにほかのアプリケーションで使用されていないアプリケーション識別子を設定し，テーブルを再作成して，アプリケーションを開始してください。テーブルの作成は，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 拡張編」の「6.　データベースセッションフェイルオーバ機能」を参照してください。

KDJE34341-W

A property of the session fail over (DB) function controlled by the URI is invalid. The URI will be ignored. (URI = aa....aa)

aa....aa：不正なURI

説明

URIによるデータベースセッションフェイルオーバ機能抑止のプロパティに不正なURIが指定されています。指定されているURIを無視します。

対処

URIによるデータベースセッションフェイルオーバ機能抑止のプロパティに不正なURIが指定されていないか確認し，正しいURIを指定してください。次に示すURIは不正です。

正規化していない。

先頭文字がスラッシュ（/）で始まっていない。

KDJE34342-I

The database integrity mode of the session failover (database) function has been enabled. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, application ID = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：アプリケーション識別子

説明

データベースセッションフェイルオーバ機能の完全性保障モードが有効になりました。

KDJE34343-I

The database integrity mode of the session failover (database) function has been disabled. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, application ID = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：アプリケーション識別子

説明

データベースセッションフェイルオーバ機能の完全性保障モードが無効になりました。

KDJE34344-I

Transfer of global sessions at Web application startup will now start. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

Webアプリケーション開始時のグローバルセッション情報の引き継ぎ処理を開始します。

KDJE34345-W

Transfer of global sessions at Web application startup could not start. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, DB Connector = cc....cc, exception = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：DB Connectorの別名
dd....dd：発生した例外の情報

説明

データベースとの通信で障害が発生したため，Webアプリケーション開始時のグローバルセッション情報の引き継ぎ処理を開始できませんでした。

対処

データベースが正常に稼働しているか，データベースとJ2EEサーバの通信路に問題が発生していないか確認してください。

データベースに障害が発生している場合，データベースの回復手順に従い原因を対策してください。

データベースとJ2EEサーバの通信路に問題が発生している場合，通信路の問題を解決してください。通信路に問題が発生した場合，データベース上の排他が未解放となっていることがあります。業務を再開する前に無効な接続を確認して未解放となっている排他を解放してください。

データベースおよび通信路に問題がない場合，DB Connectorのコネクションのタイムアウト時間の設定が適切かどうか確認してください。コネクションのタイムアウト時間の設定が短いとデータベースでの障害発生時，回復処理が完了する前にタイムアウトが発生することがあります。データベースの回復時間を考慮してDB Connectorのパラメタをチューニングしてください。

なお，このメッセージが出力された場合，グローバルセッション情報は，再度Webアプリケーションを開始するか，リクエストを受信して引き継がれるまでデータベースに残り続けます。残り続けたグローバルセッション情報をグローバルセッション情報削除コマンド（cjclearsession）で削除してください。

KDJE34346-W

Transfer of global sessions at Web application startup failed because an error occurred during communication with the database. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, HTTP session ID = cc....cc, DB Connector = dd....dd, exception = ee....ee)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：引き継ぎできなかったHTTPセッションID
dd....dd：DB Connectorの別名
ee....ee：発生した例外の情報

説明

データベースとの通信で障害が発生したため，Webアプリケーション開始時にグローバルセッション情報を引き継ぎできませんでした。

対処

データベースが正常に稼働しているか，データベースとJ2EEサーバの通信路に問題が発生していないか確認してください。

データベースに障害が発生している場合，データベースの回復手順に従い原因を対策してください。

データベースとJ2EEサーバの通信路に問題が発生している場合，通信路の問題を解決してください。通信路に問題が発生した場合，データベース上の排他が未解放となっていることがあります。業務を再開する前に無効な接続を確認して，未解放となっている排他を解放してください。

データベースおよび通信路に問題がない場合，DB Connectorのコネクションのタイムアウト時間の設定が適切かどうか確認してください。

コネクションのタイムアウト時間の設定が短いとデータベースでの障害発生時，回復処理が完了する前にタイムアウトが発生することがあります。データベースの回復時間を考慮してDB Connectorのパラメタをチューニングしてください。

なお，このメッセージが出力された場合，グローバルセッション情報は，再度Webアプリケーションを開始するか，リクエストを受信して引き継がれるまでデータベースに残り続けます。残り続けたグローバルセッション情報をグローバルセッション情報削除コマンド（cjclearsession）で削除してください。

KDJE34347-I

The global session has already been transferred. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, HTTP session ID = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：HTTPセッションID

説明

Webアプリケーション開始時に引き継ごうとしたグローバルセッション情報は，すでにJ2EEサーバに引き継がれています。

KDJE34348-I

The global session has already been transferred to another J2EE server. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, HTTP session ID = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：HTTPセッションID

説明

Webアプリケーション開始時に引き継ごうとしたグローバルセッション情報は，別のJ2EEサーバに引き継がれています。

KDJE34349-I

Transfer of global sessions at Web application startup finished. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

Webアプリケーション開始時のグローバルセッション情報の引き継ぎ処理を終了しました。

KDJE34357-W

A property of the requests that only read HTTP session is invalid. The URI will be ignored. (URI = aa....aa)

aa....aa：不正なURI

説明

HTTPセッションの参照専用リクエスト定義機能の参照専用リクエストの定義に不正なURIが指定されています。

対処

参照専用リクエストとして不正なURIが指定されていないか確認し，正しいURIを指定してください。次に示すURIは不正です。

正規化していない。

スラッシュ（/）で始まらない。

URIの長さが512文字を超えている。

KDJE34358-I

A difference of parameters was detected by negotiation. Processing will continue. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, DB Connector = cc....cc, parameter defined by Web application = (dd....dd), parameter stored in database = (ee....ee))

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：DB Connectorの別名
dd....dd：Webアプリケーションに現在設定されている情報
ee....ee：データベースに格納されている情報

説明

データベースセッションフェイルオーバ機能開始時のネゴシエーション処理で，データベースに格納されているWebアプリケーションの設定情報と，開始しようとしたWebアプリケーションの設定情報が一致しませんでしたが，開始処理を続行します。

設定情報が一致しなかったパラメタについて，現在設定されている情報がdd....ddに，データベースに格納されている情報がee....eeに，次の形式で出力されます。

パラメタ名 = 設定値

パラメタ名の内容はのとおりです。

max sessions：HttpSessionオブジェクト数の最大値

max inactive interval：web.xmlで定義したHTTPセッションの有効期間

複数の設定情報が一致しなかった場合，コンマ（,）区切りで複数出力されます。

KDJE34359-E

Usage: cjclearsession [-count] [-dbtype {hirdb|oracle}] <URL> <user> <password> <application ID> <server ID>

説明

グローバルセッション情報削除コマンド（cjclearsession）の引数に誤りがあります。使用方法を出力します。

対処

グローバルセッション情報削除コマンド（cjclearsession）の引数を正しく指定してください。

KDJE34360-I

The number of global sessions was successfully acquired. (application ID = aa....aa, server ID = bb....bb, number of global sessions = cc....cc)

aa....aa：アプリケーション識別子
bb....bb：サーバID
cc....cc：グローバルセッション情報数

説明

グローバルセッション情報数の取得が完了しました。

KDJE34361-I

The global sessions has been cleared successfully. (application ID = aa....aa, server ID = bb....bb, count of cleared global sessions = cc....cc)

aa....aa：アプリケーション識別子
bb....bb：サーバID
cc....cc：削除したグローバルセッション情報数

説明

グローバルセッション情報の削除が完了しました。

KDJE34362-E

An attempt to clear the global sessions failed because an error occurred during communication with the database. (application ID = aa....aa, server ID = bb....bb, number of cleared global sessions = cc....cc)

aa....aa：アプリケーション識別子
bb....bb：サーバID
cc....cc：削除したグローバルセッション情報数

説明

データベースアクセスでエラーが発生したため、グローバルセッション情報の削除に失敗しました。処理を中止します。

対処

データベースが正常に稼働しているか，データベースとJ2EEサーバの通信路に問題が発生していないか確認してください。

通信路に問題が発生した場合，データベース上の排他が未解放となっている場合があります。無効な接続を確認して，未解放となっている排他を解放してください。

問題を解決後，グローバルセッション情報削除コマンド（cjclearsession）を実行してください。

KDJE34363-E

An attempt to load the JDBC driver class failed. (JDBC driver = aa....aa)

aa....aa：JDBCドライバのクラス名

説明

JDBCドライバのクラスのロードに失敗しました。

対処

JDBCドライバのパスを正しく指定してください。

KDJE34364-E

An attempt to connect to the database failed. (URL = aa....aa, user = bb....bb)

aa....aa：接続先のURL
bb....bb：データベースに接続するユーザ

説明

データベースへの接続に失敗しました。

要因として次のことが考えられます。

接続先のURL，接続ユーザ，またはパスワードに誤りがある。

データベースが正常に稼働していない。

データベースとJ2EEサーバの通信路に問題が発生している。

対処

要因に応じて対処してください。

KDJE34365-E

The table specified by the application ID was not found in the database. (application ID = aa....aa, URL = bb....bb, user = cc....cc)

aa....aa：アプリケーション識別子
bb....bb：接続先のURL
cc....cc：データベースに接続するユーザ

説明

指定されたアプリケーション識別子に対応するテーブルがデータベースに存在しませんでした。

要因として次のことが考えられます。

アプリケーション識別子に誤りがある。

接続先のデータベース，ユーザに誤りがある。

対処

要因に応じて対処してください。

KDJE34366-E

An error occurred during a database access. (exception = aa....aa)

aa....aa：発生した例外の情報

説明

データベースのアクセスでエラーが発生しました。

要因として次のことが考えられます。

データベースが正常に稼働していない。

データベースとJ2EEサーバの通信路に問題が発生している。

対処

要因に応じて対処してください。

KDJE34367-W

An HTTP session was not stored in the database because the number of global sessions has reached the maximum. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

グローバルセッション情報の作成時にグローバルセッション数が最大に達したため，縮退したHTTPセッションがあります。

対処

縮退しているHTTPセッションはセッションフェイルオーバの対象になりません。

なお，縮退しているHTTPセッションは，以降のHTTPセッションの操作でデータベースが空いた時点でデータベースに更新されます。

KDJE34368-W

An HTTP session was not stored in the database because an error occurred during communication with the database. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, DB Connector = cc....cc, exception = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：DB Connectorの別名
dd....dd：最近発生した例外の情報

説明

グローバルセッション情報の操作時にデータベース障害が発生したため，縮退したHTTPセッションがあります。

対処

縮退しているHTTPセッションはセッションフェイルオーバの対象になりません。

縮退しているHTTPセッションは，以降のHTTPセッションの操作でデータベースアクセスに成功した時点でデータベースに更新されます。

KDJE34369-I

HTTP sessions that were not stored in the database were lost. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

縮退していたHTTPセッションはなくなりました。

KDJE34370-W

An attempt to transfer global sessions at Web application startup failed because the number of HTTP sessions has reached the maximum for the J2EE server. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, HTTP session ID = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：引き継ぎできなかったHTTPセッションID

説明

J2EEサーバ上のHTTPセッション数が最大に達しているため，Webアプリケーション開始時にグローバルセッション情報を引き継ぎできませんでした。

対処

HttpSession数の上限値設定が適切であるか見直してください。

なお，このメッセージが出力された場合，グローバルセッション情報は，再度Webアプリケーションを開始するか，リクエストを受信して引き継がれるまでデータベースに残り続けます。残り続けたグローバルセッション情報をグローバルセッション情報削除コマンド（cjclearsession）で削除してください。

KDJE34371-E

The function that adds the server ID to the HTTP cookie is disabled.

説明

HTTP CookieへのサーバIDの付加機能が無効です。

対処

完全性保障モードが無効である場合，HTTP CookieへのサーバID付加機能を有効にする必要があります。

ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）のwebserver.session.server_id.enabledキーに「true」，webserver.session.server_id.valueキーには「冗長化されたJ2EEサーバごとに異なる値」を設定してください。

KDJE34376-W

Error 503 cannot be returned by the queue because thread control by Web application is disabled.

説明

Webアプリケーション単位の同時実行スレッド数制御が無効のため，実行待ちキューによって503エラーを返すことはできません。

対処

ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）のwebserver.dbsfo.thread_control_queue.enabledキーに「true」を指定する場合は，webserver.container.thread_control.enabledキーに「true」を指定してください。

KDJE34377-E

An attempt to clear the global sessions failed because an error occurred during communication with the database. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, DB Connector = cc....cc, exception = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：DB Connectorの別名
dd....dd：発生した例外の情報

説明

データベースとの通信で障害が発生したため，グローバルセッション情報の削除，または有効期限の切れたグローバルセッション情報の削除に失敗しました。

対処

データベースが正常に稼働しているか，データベースとJ2EEサーバの通信路に問題が発生していないか確認してください。

データベースに障害が発生している場合，データベースの回復手順に従い原因を対策してください。

データベースとJ2EEサーバの通信路に問題が発生している場合，データベースの排他が未解放となっていることがあります。無効な接続を確認し，未解放の排他を解放してください。

データベースおよび通信路に問題がない場合，DB Connectorのコネクションのタイムアウト時間の設定が適切かどうか確認してください。コネクションのタイムアウト時間の設定が短いとデータベースでの障害発生時，回復処理が完了する前にタイムアウトが発生することがあります。データベースの回復時間を考慮してDB Connectorのパラメタをチューニングしてください。

なお，このメッセージが出力された場合，グローバルセッション情報は，再度Webアプリケーションを開始するか，リクエストを受信して引き継がれるまでデータベースに残り続けます。残り続けたグローバルセッション情報をグローバルセッション情報削除コマンド（cjclearsession）で削除してください。

KDJE34378-E

The output directory could not be created. (directory = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：ディレクトリパス
bb....bb：要因メッセージ

説明

ログの出力先ディレクトリを作成できません。グローバルセッション情報削除コマンド（cjclearsession）の実行を中止します。

対処

要因メッセージの内容に従って問題を解決して，再度グローバルセッション情報削除コマンド（cjclearsession）を実行してください。

KDJE34379-E

An unexpected error occurred. (aa....aa)

aa....aa：予期しない例外のエラーメッセージ

説明

グローバルセッション情報削除コマンド（cjclearsession）で予期しない例外が発生しました。

対処

ログにほかのエラーメッセージが出力していないか確認してください。

問題がない場合，保守情報を取得して保守員に連絡してください。

KDJE34380-E

The HttpSession object could not be instantiated because the number of global sessions has reached the maximum. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, max global sessions = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：グローバルセッション数の上限値

説明

グローバルセッション数が上限値に達しているため，HttpSessionオブジェクトを生成できませんでした。

対処

データベースのグローバルセッション数が小さ過ぎるおそれがあります。必要に応じてデータベースのグローバルセッション数の上限値を大きくしてください。

KDJE34500-W

Occupied memory exceeded the threshold. A Full GC might be executed. (Rate1 = aa....aa , Rate2 = bb....bb , Rate3 = cc....cc , Free [New] = dd....dd , Total [New] = ee....ee , Max [New] = ff....ff , Free [Old] = gg....gg , Total [Old] = hh....hh , Max [Old] = ii....ii , Free [Permanent] = jj....jj , Total [Permanent] = kk....kk , Max [Permanent] = ll....ll , Threshold = mm....mm)

aa....aa：Old領域メモリ占有率（％）
　　Old領域合計サイズに対するOld領域消費サイズの割合
bb....bb：Old領域の空きメモリに対するNew領域メモリ占有比率（％）
　　Old領域空きサイズに対するNew領域消費サイズの割合
cc....cc：Permanent領域メモリ占有率（％）
　　Permanent領域合計サイズに対するPermanent領域消費サイズの割合
dd....dd：New領域空きメモリサイズ（バイト）
ee....ee：New領域合計メモリサイズ（バイト）
ff....ff：New領域最大メモリサイズ（バイト）
gg....gg：Old領域空きメモリサイズ（バイト）
hh....hh：Old領域合計メモリサイズ（バイト）
ii....ii：Old領域最大メモリサイズ（バイト）
jj....jj：Permanent領域空きメモリサイズ（バイト）
kk....kk：Permanent領域合計メモリサイズ（バイト）
ll....ll：Permanent領域最大メモリサイズ（バイト）
mm....mm：しきい値

説明

ヒープ・メモリの使用量がしきい値を超えました。

フルガーベージコレクションが実行される可能性があります。

対処

頻繁にフルガーベージコレクションが発生するようであれば，ヒープ・メモリサイズの設定が妥当であるか見直してください。また，アプリケーションでメモリリークが発生していないかどうか見直してください。

KDJE34510-W

An invalid property value is specified (aa....aa = bb....bb).The default value (cc....cc) will be used.

aa....aa：プロパティキー
bb....bb：設定値
cc....cc：デフォルト値

説明

プロパティファイルから不正な値を取得したため，デフォルト値を使用します。

要因としては，次のことが考えられます。

プロパティに不正な値が設定されている。

有効範囲外の値が設定されている。

対処

J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）のプロパティキー（aa....aa）の設定値を見直してください。

KDJE34511-I

Full GC monitoring will now start.

説明

フルガーベージコレクション監視を開始します。

KDJE34512-I

Full GC monitoring will now stop.

説明

フルガーベージコレクション監視を終了します。

KDJE34513-I

Full GC monitoring is not supported.

説明

ご利用のJDKはフルガーベージコレクション監視をサポートしていません。

対処

フルガーベージコレクション監視を行うには，前提条件に記載されているJDKを使用してください。

KDJE34520-W

The number of used file descriptors has reached the threshold value. (Current = aa....aa, Max = bb....bb, Threshold = cc....cc)

aa....aa：現在のファイルディスクリプタ数
bb....bb：最大使用可能ファイルディスクリプタ数
cc....cc：ファイルディスクリプタ数のしきい値

説明

ファイルディスクリプタの使用数がしきい値に達しました。

対処

プロパティまたはシステムの設定値※を見直して，正しい値を設定したあと，J2EEサーバを再起動してください。

注※

システムの設定が変更できないプラットフォームについては，設定見直しの必要はありません。

KDJE34521-I

File descriptor monitoring will now start.

説明

ファイルディスクリプタ監視を開始します。

KDJE34522-I

File descriptor monitoring will now stop.

説明

ファイルディスクリプタ監視を終了します。

KDJE34523-I

The monitoring of a file descriptor is not performed. (reason = aa....aa)

aa....aa：理由
　　Not supported：未サポートのため

説明

理由（aa....aa）によって，ファイルディスクリプタの監視は行いません。

KDJE34524-W

The control method of the HTTP session in the received request does not match the control method of the global session. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, HTTP session ID = cc....cc, GS control = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：HTTPセッションID
dd....dd：Webアプリケーションに設定されたグローバルセッションの制御方法
　　HTTP Cookieの場合「cookie」，URL書き換えの場合「url-rewriting」を出力する。

説明

受信したリクエストのHTTPセッションの制御方法がWebアプリケーションに設定したグローバルセッションの制御方法と異なります。

原因として，次のことが考えられます。

グローバルセッションの制御方法の設定が誤っている。

負荷分散の設定が誤っている。

WebクライアントのHTTP Cookieの設定がシステムの要求と異なる。

このリクエストについて，HTTPセッションは継続しますが，メモリセッションフェイルオーバ機能は有効になりません。

対処

次のように対処してください。

グローバルセッションの制御方法の設定が誤っている場合

セッションフェイルオーバ用フィルタの初期化パラメタ，GSessionControlパラメタに設定された値が適切であるかを確認し，問題がある場合は正しい設定に修正してください。

設定の変更は次の手順で実施します。

設定を変更するWebアプリケーションを含むシステム内のJ2EEアプリケーションを停止し，削除する。

SFOサーバに接続している場合，SFOサーバを再起動する。

設定を反映したWebアプリケーションからJ2EEアプリケーションを作成し，開始する。

負荷分散の設定が誤っている場合

負荷分散の設定を確認し，グローバルセッションの制御方法によって適切なJ2EEサーバに振り分けられるよう設定を変更してください。

WebクライアントのHTTP Cookieの設定がシステムの要求と異なる場合

システムの構成，設定が正しい場合でも，要求と異なる方法でWebクライアントがHTTPセッションを送信しているおそれがあります。Webアプリケーションでは，Webクライアントが誤ったリクエストを送信した場合を考慮してアプリケーションを作成してください。

KDJE34530-W

An invalid property value is specified (aa....aa = bb....bb). The default value (cc....cc) will be used.

aa....aa：プロパティキー
bb....bb：設定値
cc....cc：デフォルト値

説明

プロパティファイルから不正な値を取得したため，デフォルト値を使用します。

要因としては，次のことが考えられます。

プロパティに不正な値が設定されている。

有効範囲外の値が設定されている。

対処

J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）のプロパティキー（aa....aa）の設定値を見直してください。

KDJE34540-W

The number of generated threads has reached the threshold value. (Current = aa....aa, Max = bb....bb, Threshold = cc....cc)

aa....aa：現在のスレッド数
bb....bb：最大生成スレッド数
cc....cc：スレッド数のしきい値

説明

生成スレッド数がしきい値に達しました。

対処

プロパティまたはシステムの設定値※を見直して，正しい値を設定したあと，J2EEサーバを再起動してください。

注※

システムの設定が変更できないプラットフォームについては，設定見直しの必要はありません。

KDJE34541-I

Thread monitoring will now start.

説明

スレッド監視を開始します。

KDJE34542-I

Thread monitoring will now stop.

説明

スレッド監視を終了します。

KDJE34543-I

The monitoring of a thread is not performed. (reason = aa....aa)

aa....aa：理由
　　Not supported：未サポートのため

説明

理由（aa....aa）によって，スレッドの監視は行いません。

KDJE34550-W

An invalid property value is specified (aa....aa = bb....bb). The default value (cc....cc) will be used.

aa....aa：プロパティキー
bb....bb：設定値
cc....cc：デフォルト値

説明

プロパティファイルから不正な値を取得したため，デフォルト値を使用します。

要因としては，次のことが考えられます。

プロパティに不正な値が設定されている。

有効範囲外の値が設定されている。

対処

J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）のプロパティキー（aa....aa）の設定値を見直してください。

KDJE34580-W

The number of thread dump files has exceeded the threshold. Move the existing thread dump files to another directory. (Rate = aa....aa, Current = bb....bb, Max = cc....cc, Threshold = dd....dd)

aa....aa：スレッドダンプのファイル数の最大値に対する現在値の割合（％）
bb....bb：スレッドダンプのファイル数の現在値
cc....cc：スレッドダンプのファイル数の最大値（設定値）
dd....dd：スレッドダンプ監視のしきい値（％）（設定値）

説明

スレッドダンプのファイル数がしきい値に達しました。

対処

直ちにスレッドダンプをほかのディレクトリなどに退避してください。

KDJE34581-E

The number of thread dump files has exceeded the maximum. New thread dump files cannot be created until the existing thread dump files are moved to another directory. (Rate = aa....aa, Current = bb....bb, Max = cc....cc, Threshold = dd....dd)

aa....aa：スレッドダンプのファイル数の最大値に対する現在値の割合（％）
bb....bb：スレッドダンプのファイル数の現在値
cc....cc：スレッドダンプのファイル数の最大値（設定値）
dd....dd：スレッドダンプ監視のしきい値（％）（設定値）

説明

スレッドダンプのファイル数が最大値に達しました。

スレッドダンプをほかのディレクトリに退避するまで，新しいスレッドダンプは出力できません。

対処

直ちにスレッドダンプをほかのディレクトリなどに退避してください。

KDJE34582-W

An invalid property value is specified (aa....aa = bb....bb). The default value (cc....cc) will be used.

aa....aa：プロパティのキー
bb....bb：プロパティの指定値（不正値）
cc....cc：プロパティのデフォルト値

説明

プロパティ値が不正です。デフォルト値を利用します。

対処

プロパティを見直して，正しい値を指定したあと，J2EEサーバを再起動してください。

KDJE34583-I

Thread dump monitoring will now start.

説明

スレッドダンプ監視を開始します。

KDJE34584-I

Thread dump monitoring will now stop.

説明

スレッドダンプ監視を終了します。

KDJE34621-W

The number of queued requests awaiting execution has exceeded the threshold. (J2eeApplicationName = aa....aa, ContextRootName = bb....bb, Rate = cc....cc, Current = dd....dd, Max = ee....ee, Threshold = ff....ff)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：Webアプリケーション単位またはデフォルトの実行待ちキュー格納数の最大値に対する現在値の割合（％）
dd....dd：Webアプリケーション単位またはデフォルトの実行待ちキュー格納数の現在値
ee....ee：Webアプリケーション単位またはデフォルトの実行待ちキュー格納数の最大値（設定値）
ff....ff：Webアプリケーション単位またはデフォルトのHTTPリクエスト実行待ちキュー監視のしきい値（％）（設定値）

説明

Webアプリケーション単位またはデフォルトのリクエスト実行待ちキューの格納数がしきい値に達しました。

J2EEアプリケーション名（aa....aa）とコンテキストルート名（bb....bb）は，デフォルトのリクエスト実行待ちキューの場合，"-"を出力します。Webアプリケーション単位またはデフォルトの実行待ちキュー格納数の最大値に対する現在値の割合（cc....cc）とWebアプリケーション単位またはデフォルトの実行待ちキュー格納数の最大値（ee....ee）は，Webアプリケーション単位またはデフォルトの実行待ちキュー格納数の最大値が設定されていない場合，"-"を出力します。

対処

リソースの空きが少なくなっているため，枯渇する前に設定を見直してください。

KDJE34622-I

HTTP request queue monitoring will now start.

説明

デフォルトのHTTPリクエスト実行待ちキュー監視を開始します。

KDJE34623-I

HTTP request queue monitoring will now stop.

説明

デフォルトのHTTPリクエスト実行待ちキュー監視を終了します。

KDJE34624-I

HTTP request queue monitoring will now start. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

Webアプリケーション単位のHTTPリクエスト実行待ちキュー監視を開始します。

KDJE34625-I

HTTP request queue monitoring will now stop. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

Webアプリケーション単位のHTTPリクエスト実行待ちキュー監視を終了します。

KDJE34626-W

An invalid application attribute value was specified. The default value will be used. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, monitoring target resource = cc....cc, dd....dd = ee....ee, default value = ff....ff).

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：監視対象リソース（request queueまたはsession）
dd....dd：タグ名
ee....ee：値
ff....ff：デフォルト値

説明

アプリケーションの属性に不正な値が指定されました。デフォルト値を利用します。

対処

アプリケーションの属性をデフォルト値以外に変更する場合は，アプリケーションを終了して，アプリケーションの属性を変更してください。その後，再度アプリケーションを起動してください。

KDJE34627-I

The monitoring of a HTTP request queue is not performed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, reason = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：理由

説明

Webアプリケーション単位またはデフォルトのHTTPリクエスト実行待ちキュー監視は行いません。

J2EEアプリケーション名（aa....aa）とコンテキストルート名（bb....bb）は，デフォルトのリクエスト実行待ちキューの場合，"-"を出力します。

cc....ccには，Webアプリケーション単位またはデフォルトのHTTPリクエスト実行待ちキュー監視が行われない理由が表示されます。

cc....ccに示される内容と意味を次に示します。

No target

Webアプリケーション単位またはデフォルトのリクエスト実行待ちキューの最大値に0が設定されているため，監視対象が存在しません。

No upper limit

Webアプリケーション単位またはデフォルトのリクエスト実行待ちキューの上限が設定されていないため，アラートを出力するためのしきい値が無効になっています。

ただし，アラート出力が無効になっても，監視結果のファイル出力が有効である場合は，このメッセージは出力されずにWebアプリケーション単位またはデフォルトのHTTPリクエスト実行待ちキュー監視を行います。

KDJE34630-W

An invalid property value is specified (aa....aa = bb....bb). The default value (cc....cc) will be used.

aa....aa：プロパティキー
bb....bb：設定値
cc....cc：デフォルト値

説明

プロパティファイルから不正な値を取得したため，デフォルト値を使用します。

要因としては，次のことが考えられます。

プロパティに不正な値が設定されている。

有効範囲外の値が設定されている。

対処

J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）のプロパティキー（aa....aa）の設定値を見直してください。

KDJE34640-W

The number of sessions has exceeded the threshold. (J2eeApplicationName = aa....aa, ContextRootName = bb....bb, Rate = cc....cc, Current = dd....dd, Max = ee....ee, Threshold = ff....ff)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：作成可能なセッション数に対する現在値の割合（％）
dd....dd：作成されたセッション数の現在値
ee....ee：作成可能なセッション数（設定値）
ff....ff：セッション監視のしきい値（％）（設定値）

説明

セッション数がしきい値に達しました。

比率と最大値は，最大値が設定されていない場合は"-"を出力します。

対処

リソースの空きが少なくなっているため，枯渇する前に設定を見直してください。

KDJE34641-I

Monitoring of the number of sessions will now start. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

セッション数監視を開始します。

KDJE34642-I

Monitoring of the number of sessions will now stop. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

セッション数監視を終了します。

KDJE34643-I

The monitoring of a number of sessions is not performed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, reason = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：理由

説明

セッション数監視は行いません。

cc....ccには，セッション数監視が行われない理由が表示されます。

cc....ccに示される内容と意味を次に示します。

No target

作成可能なセッションの上限が0に設定されていため，監視対象が存在しません。

No upper limit

作成可能なセッションの上限が設定されていないため，アラートを出力するためのしきい値が無効になっています。

ただし，アラート出力が無効になっても，監視結果のファイル出力が有効である場合は，このメッセージは出力されずにセッション数監視を行います。

KDJE34660-W

The number of connections in use exceeded the threshold. (ResourceName = aa....aa, Rate = bb....bb, Active = cc....cc, Free = dd....dd, Current = ee....ee, Min = ff....ff, Max = gg....gg, Threshold = hh....hh, All = ii....ii)

aa....aa：リソースアダプタ名
bb....bb：コネクションプール使用率
cc....cc：使用中のコネクション数
dd....dd：未使用のコネクション数
ee....ee：コネクション数の現在値
ff....ff：コネクション数の最小値
gg....gg：コネクション数の最大値
hh....hh：しきい値
ii....ii：コネクション総数

説明

使用中のコネクション数がしきい値を超えました。

対処

コネクションの空きが少なくなっているため，設定を見直してください。

KDJE34661-W

The number of connections in use reached the maximum number. (ResourceName = aa....aa, Rate = bb....bb, Active = cc....cc, Free = dd....dd, Current = ee....ee, Min = ff....ff, Max = gg....gg, Threshold = hh....hh, All = ii....ii)

aa....aa：リソースアダプタ名
bb....bb：コネクションプール使用率
cc....cc：使用中のコネクション数
dd....dd：未使用のコネクション数
ee....ee：コネクション数の現在値
ff....ff：コネクション数の最小値
gg....gg：コネクション数の最大値
hh....hh：しきい値
ii....ii：コネクション総数

説明

使用中のコネクション数が最大数に達しました。

対処

コネクションプールに関係する設定値を見直してください。

KDJE34662-W

No value was specified for property aa....aa of pool monitoring. The default value will be used. (bb....bb)

aa....aa：プロパティのキー
bb....bb：プロパティのデフォルト値

説明

プロパティ値が指定されていません。デフォルト値を使用します。

対処

プロパティを見直し，正しい値を設定してください。

KDJE34663-W

An invalid value was specified for property aa....aa of pool monitoring. The default value will be used. (bb....bb)

aa....aa：プロパティのキー
bb....bb：プロパティのデフォルト値

説明

プロパティの指定された値が不正です。デフォルト値を使用します。

対処

プロパティを見直し，正しい値を設定してください。

KDJE34670-I

Pool monitoring will now start. (resource display name = aa....aa)

aa....aa：リソースの表示名

説明

プール監視を開始します。

KDJE34671-I

Pool monitoring will now stop. (resource display name = aa....aa)

aa....aa：リソースの表示名

説明

プール監視を終了します。

KDJE34672-I

The pool monitoring was not executed. (resource display name = aa....aa)

aa....aa：リソースの表示名

説明

プールの監視は行いません。

KDJE34990-W

The management event issuing function is unavailable. (reason = aa...aa)

aa...aa：理由コード

説明

Managementイベント発行機能は利用できません。

対処

理由コードを基に対処してください。

表3-2　KDJE34990-Wに示される理由一覧

理由コード | 対処
-1 | Management Server がインストールされていない，またはManagement Server のバージョンが06-50よりも古いバージョンです。Managementイベント発行機能を利用する場合は，Management Server 06-50 以降をインストール後， Managementイベント発行機能に必要な設定をしてJ2EEサーバを再起動してください。
-2 | Managementイベント発行機能が利用できません。Managementイベント発行機能を利用する場合は，必要な設定がされているかを確認をしてJ2EEサーバを再起動してください。

Managementイベント発行機能を利用しないで，リソース枯渇監視機能を使用する場合は，次のプロパティをfalseに設定してください。

表3-3　各リソース枯渇監視のアラート出力を無効にするプロパティ

機能名 | プロパティ名 | ファイル
メモリ監視 | ejbserver.watch.memory.enabled | usrconf.properties
ファイルディスクリプタ監視 | ejbserver.watch.fileDescriptor.enabled
スレッド監視 | ejbserver.watch.thread.enabled
スレッドダンプ監視 | ejbserver.watch.threaddump.enabled
HTTPリクエスト実行待ちキュー監視 | ejbserver.watch.defaultRequestQueue.enabled
<thread-control>配下の<watcher-enabled> | WAR属性ファイル
セッション数監視 | <http-session>配下の<watcher-enabled>
コネクションプール監視 | WatchEnabled | Connector属性ファイル

KDJE34991-W

An invalid property value is specified (aa....aa = bb....bb). The default value (cc....cc) will be used.

aa....aa：プロパティのキー
bb....bb：プロパティの指定値（不正値）
cc....cc：プロパティのデフォルト値

説明

プロパティ値が不正です。デフォルト値を使用します。

対処

プロパティを見直して，正しい値を指定したあと，J2EEサーバを再起動してください。

KDJE37000-E

Usage:
Format1: cjimportapp [servername] [-nameserver providerURL] [-test] [-nodelete] -f applicationfilename [-f applicationfilename ...]
Format2: cjimportapp [servername] [-nameserver providerURL] [-test] -a applicationdirectorypath
Format3: cjimportapp [servername] [-nameserver providerURL] [-test] [-nodelete] -f applicationfilename -d extractdirectorypath

説明

cjimportappコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37001-E

Usage : cjexportapp [servername] [-nameserver providerURL] -f applicationfilename -name applicationname [-raw | -normal]

説明

cjexportappコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37004-E

Usage : cjstartapp [servername] [-nameserver providerURL] -name applicationname

説明

cjstartappコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37005-E

Usage:
Format1: cjstopapp [servername] [-nameserver providerURL] [-test] -name applicationname
Format2: cjstopapp [servername] [-nameserver providerURL] [-test] -name applicationname -t timeoutseconds
Format3: cjstopapp [servername] [-nameserver providerURL] [-test] -name applicationname -cancel
Format4: cjstopapp [servername] [-nameserver providerURL] [-test] -name applicationname -t timeoutseconds -force

説明

cjstopappコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37006-E

Usage:
Format1: cjdeleteapp [servername] [-nameserver providerURL] [-test] -name applicationname [-name applicationname ...]
Format2: cjdeleteapp [servername] [-nameserver providerURL] -type ejb -name applicationname -resname ejb-jardisplayname [-resname ejb-jardisplayname ...]
Format3: cjdeleteapp [servername] [-nameserver providerURL] -type war -name applicationname -resname wardisplayname [-resname wardisplayname ...]
Format4: cjdeleteapp [servername] [-nameserver providerURL] -type filter -name applicationname -resname wardisplayname/filterdisplayname [-resname wardisplayname/filterdisplayname ...]
Format5: cjdeleteapp [servername] [-nameserver providerURL] -type rar -name applicationname -resname rardisplayname [-resname rardisplayname ...]

説明

cjdeleteappコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37007-E

The cjimportapp command failed. Contact the system administrator.

説明

予期しない例外が発生して，cjimportappコマンドが失敗しました。

このメッセージの前にnnnn（nは数字）で始まる例外メッセージが出力されている場合は，「付録B　作業ディレクトリ移行およびインポートでエラーが発生したときのメッセージ」を参照して対処してください。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37008-E

The cjexportapp command failed. Contact the system administrator.

説明

予期しない例外が発生して，cjexportappコマンドが失敗しました。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37011-E

The cjstartapp command failed. Contact the system administrator.

説明

予期しない例外が発生して，cjstartappコマンドが失敗しました。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37012-E

The cjstopapp command failed. Contact the system administrator.

説明

予期しない例外が発生して，cjstopappコマンドが失敗しました。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37013-E

The cjdeleteapp command failed. Contact the system administrator.

説明

予期しない例外が発生して，cjdeleteappコマンドが失敗しました。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37016-E

No option is specified.

説明

オプションを指定しないで，J2EEサーバ名以外の引数を指定しています。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37020-E

The same options have been specified repeatedly. (option = [aa....aa] )

aa....aa：オプション

説明

同じオプションが複数回指定されています。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37021-I

The server has been migrated successfully. Server name = aa....aa

aa....aa：サーバ名

説明

サーバ（aa....aa）の環境移行が正常に終了しました。

KDJE37022-E

The server failed to be migrated. Reason = aa....aa

aa....aa：障害理由

説明

サーバの環境移行中に障害が発生したため，サーバの移行を中止します。

対処

障害理由（aa....aa）を基にして，対処してください。aa....aaには，次の障害理由が示されます。

Internal error

保守員に連絡してください。

nnnn（nは数字）で始まるメッセージ

「付録B　作業ディレクトリ移行およびインポートでエラーが発生したときのメッセージ」を参照して対処してください。

上記以外の障害理由

障害理由を基に障害の要因を取り除いたあと，再度cjenvupdateコマンドを実行してください。

KDJE37023-E

Invalid option. Option=[aa....aa]

aa....aa：オプション

説明

規定されていないオプションが指定されています。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37024-E

Different export types have been specified simultaneously.

説明

異なるエクスポートタイプのオプションが同時に指定されています。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37027-E

The server was not found. (name = [aa....aa])

aa....aa：サーバ名

説明

J2EEサーバが見つかりません。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37028-E

Application is running. Name=[aa....aa]

aa....aa：アプリケーション名

説明

J2EEアプリケーションは実行中です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37029-E

aa....aa was not found.

aa....aa：アプリケーション名またはリソース名

説明

J2EEアプリケーションまたはリソース（aa....aa）が見つかりません。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37033-E

The application is not running. (name = [aa....aa])

aa....aa：アプリケーション名

説明

J2EEアプリケーションは停止中です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37035-E

Deploying failed.

説明

デプロイに失敗しました。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37037-E

The file does not exist. (path = [aa....aa])

aa....aa：ファイルパス

説明

ファイルが存在しません。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37039-E

The specified file type is a directory. (path = [aa....aa])

aa....aa：ファイルパス

説明

指定されたファイルパス（aa....aa）はディレクトリです。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37041-I

Application has been imported successfully. Name=[aa....aa]

aa....aa：EARファイル名

説明

EARファイルのインポートに成功しました。

KDJE37042-I

Application has been exported successfully. Name=[aa....aa]

aa....aa：アプリケーション名

説明

J2EEアプリケーションのエクスポートに成功しました。

KDJE37045-I

Application has been started successfully. Name=[aa....aa]

aa....aa：アプリケーション名

説明

J2EEアプリケーションの起動に成功しました。

KDJE37046-I

Application has been stopped successfully. Name=[aa....aa]

aa....aa：アプリケーション名

説明

J2EEアプリケーションの停止に成功しました。

KDJE37047-I

Application has been deleted successfully. Name=[aa....aa]

aa....aa：アプリケーション名

説明

J2EEアプリケーションの削除に成功しました。

KDJE37048-I

Connecting to aa....aa...

aa....aa：サーバ名

説明

J2EEサーバに接続中です。

KDJE37049-I

Searching aa....aa...

aa....aa：アプリケーション名

説明

J2EEアプリケーション（aa....aa）を検索中です。

KDJE37050-I

Importing aa....aa...

aa....aa：アプリケーション名

説明

J2EEアプリケーション（aa....aa）をインポート中です。

KDJE37051-I

Exporting aa....aa...

aa....aa：アプリケーション名

説明

J2EEアプリケーション（aa....aa）をエクスポート中です。

KDJE37054-I

Starting aa....aa.

aa....aa：アプリケーション名

説明

J2EEアプリケーション（aa....aa）を起動中です。

KDJE37055-I

Stopping aa....aa...

aa....aa：アプリケーション名

説明

アプリケーション（aa....aa）を停止中です。

KDJE37056-I

Deleting aa....aa...

aa....aa：アプリケーション名またはリソース名

説明

J2EEアプリケーションまたはリソース（aa....aa）を削除中です。

KDJE37057-E

Another command is already running.

説明

すでにほかのコマンドが実行されています。

対処

ほかのコマンドを終了させて，再度コマンドを実行してください。

KDJE37058-E

Usage: cjresetsv [servername] [-nameserver providerURL]

説明

cjresetsvコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37059-E

The Naming Service was not found.

説明

ネーミングサービスが見つかりません。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37060-W

The server has been migrated with errors. Some applications or resources could not be migrated. Server name = aa....aa

aa....aa：サーバ名

説明

変換できないDDがあったため，そのDDを含むアプリケーションまたはリソースは移行されません。

対処

移行されなかったアプリケーションまたはリソースを使用したい場合は，リソースとアプリケーションを再設定してください。

KDJE37061-W

The application definition cannot be converted because the resource specified for the reference resolution has a problem. display-name = aa....aa, res-name(in resource-ref) = bb....bb

aa....aa：アプリケーションの表示名
bb....bb：保守情報

説明

リファレンス解決に指定しているリソースに問題があり，アプリケーション定義を変換できませんでした。

問題があるリソースをリファレンス解決に指定しているアプリケーションのデプロイは失敗します。

対処

環境の移行完了後，このリソースを再設定してください。

KDJE37062-W

The application definition cannot be converted because the resource specified for the reference resolution has a problem. display-name = aa....aa, res-name(in cmp-map) = bb....bb

aa....aa：アプリケーションの表示名
bb....bb：保守情報

説明

リファレンス解決に指定しているリソースに問題があり，アプリケーション定義を変換できませんでした。

問題があるリソースをリファレンス解決に指定しているアプリケーションのデプロイは失敗します。

対処

環境の移行完了後，このリソースを再設定してください。

KDJE37063-W

The resource definition cannot be converted. display-name = aa....aa, Reason = bb....bb

aa....aa：リソースの表示名
bb....bb：保守情報

説明

リソース定義を変換できませんでした。

このDDを含むリソースは移行されません。また，このリソースをリファレンス解決に指定しているアプリケーションはデプロイできません。

対処

環境の移行完了後，このリソースを再設定してください。

KDJE37064-W

An attempt to output the audit log has failed. (detail = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

監査ログの出力に失敗しました。

対処

詳細情報，またはこのメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

また，監査ログを参照して，原因を取り除いてください。

KDJE37103-E

Usage:
Format1: cjimportres [servername] [-nameserver providerURL] -type ejb -f ejb-jarfilename [-f ejb-jarfilename ...]
Format2: cjimportres [servername] [-nameserver providerURL] -type war -f warfilename [-f warfilename ...]
Format3: cjimportres [servername] [-nameserver providerURL] -type datasource -resname datasourcedisplayname -c datasourcefilename -f JDBCdriverfilename [-f JDBCdriverfilename ...]

説明

cjimportresコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37105-E

Usage:
Format1: cjaddapp [servername] [-nameserver providerURL] -type ejb -name applicationname -resname ejb-jardisplayname [-resname ejb-jardisplayname ...]
Format2: cjaddapp [servername] [-nameserver providerURL] -type war -name applicationname -resname wardisplayname [-resname wardisplayname ...]
Format3: cjaddapp [servername] [-nameserver providerURL] -type filter -name applicationname -warname wardisplayname -c filterpropertyfilename [-c filterpropertyfilename ...]
Format4: cjaddapp [servername] [-nameserver providerURL] -type rar -name applicationname -resname rardisplayname [-resname rardisplayname ...]

説明

cjaddappコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37107-E

Usage:
Format1: cjdeleteres [servername] [-nameserver providerURL] -type ejb -resname ejb-jardisplayname [-resname ejb-jardisplayname ...]
Format2: cjdeleteres [servername] [-nameserver providerURL] -type war -resname wardisplayname [-resname wardisplayname ...]
Format3: cjdeleteres [servername] [-nameserver providerURL] -type datasource -resname datasourcedisplayname [-resname datasourcedisplayname ...]
Format4: cjdeleteres [servername] [-nameserver providerURL] -type mail -resname maildisplayname [-resname maildisplayname ...]
Format5: cjdeleteres [servername] [-nameserver providerURL] -type rar -resname rardisplayname [-resname rardisplayname ...]

説明

cjdeleteresコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37108-E

Usage:
Format1: cjgetappprop [servername] [-nameserver providerURL] -name applicationname [-encoding encoding-name] -c applicationpropertyfilename
Format2: cjgetappprop [servername] [-nameserver providerURL] -name applicationname -type ejb -resname higherresourcename[/lowerresourcename] [-encoding encoding-name] -c applicationpropertyfilename
Format3: cjgetappprop [servername] [-nameserver providerURL] -name applicationname -type war -resname higherresourcename[/lowerresourcename] [-encoding encoding-name] -c applicationpropertyfilename
Format4: cjgetappprop [servername] [-nameserver providerURL] -name applicationname -type rar -resname rardisplayname [-encoding encoding-name] -c applicationpropertyfilename

説明

cjgetapppropコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37109-E

Usage:
Format1: cjgetresprop [servername] [-nameserver providerURL] -type ejb -resname higherresourcename[/lowerresourcename] [-encoding encoding-name] -c ejb-jarpropertyfilename
Format2: cjgetresprop [servername] [-nameserver providerURL] -type war -resname higherresourcename[/lowerresourcename] [-encoding encoding-name] -c warpropertyfilename
Format3: cjgetresprop [servername] [-nameserver providerURL] -type datasource -resname datasourcedisplayname [-encoding encoding-name] -c datasourcepropertyfilename
Format4: cjgetresprop [servername] [-nameserver providerURL] -type mail -resname maildisplayname [-encoding encoding-name] -c mailpropertyfilename
Format5: cjgetresprop [servername] [-nameserver providerURL] -type rar -resname rardisplayname [-encoding encoding-name] -c rarpropertyfilename

説明

cjgetrespropコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37110-E

Usage:
Format1: cjsetappprop [servername] [-nameserver providerURL] -name applicationname -c applicationpropertyfilename
Format2: cjsetappprop [servername] [-nameserver providerURL] -name applicationname -type ejb -resname higherresourcename[/lowerresourcename] -c applicationpropertyfilename
Format3: cjsetappprop [servername] [-nameserver providerURL] -name applicationname -type war -resname higherresourcename[/lowerresourcename] -c applicationpropertyfilename
Format4: cjsetappprop [servername] [-nameserver providerURL] -name applicationname -type rar -resname rardisplayname -c applicationpropertyfilename

説明

cjsetapppropコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37111-E

Usage:
Format1: cjsetresprop [servername] [-nameserver providerURL] -type ejb -resname higherresourcename[/lowerresourcename] -c ejb-jarpropertyfilename
Format2: cjsetresprop [servername] [-nameserver providerURL] -type war -resname higherresourcename[/lowerresourcename] -c warpropertyfilename
Format3: cjsetresprop [servername] [-nameserver providerURL] -type datasource -resname datasourcedisplayname -c datasourcepropertyfilename
Format4: cjsetresprop [servername] [-nameserver providerURL] -type mail -resname maildisplayname -c mailpropertyfilename
Format5: cjsetresprop [servername] [-nameserver providerURL] -type rar -resname rardisplayname -c rarpropertyfilename

説明

cjsetrespropコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37112-E

Usage:
Format1: cjcopyres [servername] [-nameserver providerURL] -type ejb -src ejb-jardisplayname -dst ejb-jardisplayname
Format2: cjcopyres [servername] [-nameserver providerURL] -type war -src wardisplayname -dst wardisplayname
Format3: cjcopyres [servername] [-nameserver providerURL] -type datasource -src datasourcedisplayname -dst datasourcedisplayname
Format4: cjcopyres [servername] [-nameserver providerURL] -type mail -src maildisplayname -dst maildisplayname
Format5: cjcopyres [servername] [-nameserver providerURL] -type rar -src rardisplayname -dst rardisplayname

説明

cjcopyresコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37113-E

Usage:
Format1: cjlistapp [servername] [-nameserver providerURL]
Format2: cjlistapp [servername] [-nameserver providerURL] [-test] -name applicationname -type ejb [-resname higherresourcename]
Format3: cjlistapp [servername] [-nameserver providerURL] [-test] -name applicationname -type war [-resname higherresourcename]
Format4: cjlistapp [servername] [-nameserver providerURL] [-test] -name applicationname -type rar [-spec | -resname rardisplayname -outbound | -resname rardisplayname -inbound | -resname rardisplayname -listenertype messagelistenertypename]

説明

cjlistappコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37114-E

Usage:
Format1: cjlistres [servername] [-nameserver providerURL] -type ejb [-resname higherresourcename]
Format2: cjlistres [servername] [-nameserver providerURL] -type war [-resname higherresourcename]
Format3: cjlistres [servername] [-nameserver providerURL] -type datasource
Format4: cjlistres [servername] [-nameserver providerURL] -type mail
Format5: cjlistres [servername] [-nameserver providerURL] -type rar [-spec | -resname rardisplayname -outbound | -resname rardisplayname -inbound | -resname rardisplayname -listenertype messagelistenertypename]

説明

cjlistresコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37119-E

Usage:
Format1: cjaddsec [servername] [-nameserver providerURL] -type user -name username -password password
Format2: cjaddsec [servername] [-nameserver providerURL] -type role -name rolename

説明

cjaddsecコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37120-E

Usage:
Format1: cjdeletesec [servername] [-nameserver providerURL] -type user -name username
Format2: cjdeletesec [servername] [-nameserver providerURL] -type role -name rolename

説明

cjdeletesecコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37121-E

Usage:
Format1: cjlistsec [servername] [-nameserver providerURL] -type user
Format2: cjlistsec [servername] [-nameserver providerURL] -type user -name username
Format3: cjlistsec [servername] [-nameserver providerURL] -type role
Format4: cjlistsec [servername] [-nameserver providerURL] -type role -name rolename

説明

cjlistsecコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37122-E

Usage: cjmapsec [servername] [-nameserver providerURL] -role rolename -user username [-user username ...]

説明

cjmapsecコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37123-E

Usage: cjunmapsec [servername] [-nameserver providerURL] -role rolename -user username [-user username ...]

説明

cjunmapsecコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37125-E

Usage:
Format1: cjclearpool [servername] [-nameserver providerURL] [-type jdbc] [-mode {normal|plan}] -resname datasourcedisplayname [-resname datasourcedisplayname ...]
Format2: cjclearpool [servername] [-nameserver providerURL] -type connector [-mode {normal|plan}] -resname datasourcedisplayname [-resname datasourcedisplayname ...]
Format3: cjclearpool [servername] [-nameserver providerURL] -type connector [-mode {normal|plan}] [-test] -name applicationdisplayname -resname datasourcedisplayname [-resname datasourcedisplayname ...]
Format4: cjclearpool [servername] [-nameserver providerURL] [-mode {normal|plan}] -resall

説明

cjclearpoolコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37126-E

Usage: cjgetrarprop [servername] [-nameserver providerURL] -resname displayname [-encoding encoding-name] -c propertyfilename

説明

cjgetrarpropコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37127-E

Usage: cjsetrarprop [servername] [-nameserver providerURL] -resname displayname -c propertyfilename

説明

cjsetrarpropコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37128-E

Usage:
Format1: cjclosecn [servername] [-nameserver providerURL] -l [-verbose] -resname datasourcedisplayname [-resname datasourcedisplayname ...]
Format2: cjclosecn [servername] [-nameserver providerURL] -l [-verbose] -resall
Format3: cjclosecn [servername] [-nameserver providerURL] -t seconds -resname datasourcedisplayname [-resname datasourcedisplayname ...]
Format4: cjclosecn [servername] [-nameserver providerURL] -t seconds -resall
Format5: cjclosecn [servername] [-nameserver providerURL] -resname datasourcedisplayname -cid connectionID [-cid connectionID ...]

説明

cjclosecnコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37129-E

Usage: cjdeployrar [servername] [-nameserver providerURL] -resname rardisplayname [-resname rardisplayname ...]

説明

cjdeployrarコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37130-E

Usage: cjundeployrar [servername] [-nameserver providerURL] -resname rardisplayname [-resname rardisplayname ...]

説明

cjundeployrarコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37131-E

Usage: cjstartrar [servername] [-nameserver providerURL] -resname rardisplayname

説明

cjstartrarコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37132-E

Usage: cjstoprar [servername] [-nameserver providerURL] -resname rardisplayname

説明

cjstoprarコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37133-E

Usage:
Format1: cjlistrar [servername] [-nameserver providerURL] [-clusterpool] [-spec]
Format2: cjlistrar [servername] [-nameserver providerURL] -resname displayname -outbound
Format3: cjlistrar [servername] [-nameserver providerURL] -resname displayname -inbound
Format4: cjlistrar [servername] [-nameserver providerURL] -resname displayname -listenertype messagelistenertypename

説明

cjlistrarコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37134-E

Usage: cjwebeditpool [-host hostname] [-port portnumber] -c poolsettingfilename

説明

cjwebeditpoolコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37135-E

Usage: cjwebchangedbid [-host hostname] [-port portnumber] -olddbid DatabaseID -newdbid DatabaseID

説明

cjwebchangedbidコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37136-E

Usage: cjwebdeletepool [-host hostname] [-port portnumber] -dbid DatabaseID

説明

cjwebdeletepoolコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37137-E

Usage:
Format1: cjweblistpool [-host hostname] [-port portnumber] -listtype dblist [-f outputfilename]
Format2: cjweblistpool [-host hostname] [-port portnumber] -dbid DatabaseID -listtype poollist [-f outputfilename]
Format3: cjweblistpool [-host hostname] [-port portnumber] -dbid DatabaseID -userid UserID -listtype connectionlist [-f outputfilename]
Format4: cjweblistpool [-host hostname] [-port portnumber] -listtype all [-f outputfilename]

説明

cjweblistpoolコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37138-E

Usage: cjwebclearpool [-host hostname] [-port portnumber] [-mode {normal |plan}] [-dbid DatabaseID]

説明

cjwebclearpoolコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37139-E

Usage:
Format1: cjwebclosepool [-host hostname] [-port portnumber] -dbid DatabaseID -type connectionid -cid connectionID
Format2: cjwebclosepool [-host hostname] [-port portnumber] -dbid DatabaseID -type timeout -time timeout

説明

cjwebclosepoolコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37140-E

Usage: cjimportlibjar [servername] [-nameserver providerURL] [-test] -name applicationname -f libraryjarfilename [-f libraryjarfilename ...]

説明

cjimportlibjarコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37141-E

Usage: cjdeletelibjar [servername] [-nameserver providerURL] [-test] -name applicationname -f libraryjarfilename [-f libraryjarfilename ...]

説明

cjdeletelibjarコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37142-E

Usage: cjlistlibjar [servername] [-nameserver providerURL] [-test] -name applicationname

説明

cjlistlibjarコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37143-E

Usage: cjreplaceapp [servername] [-nameserver providerURL] [-test] -name applicationname -f earfilename [-t timeoutseconds] [-replaceDD]

説明

cjreplaceappコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37144-E

Usage: cjupdateapp [servername] [-nameserver providerURL] -name applicationname -c updatelistfilename [-t timeoutseconds]

説明

cjupdateappコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37145-E

Usage:
Format1: cjchmodapp [servername] [-nameserver providerURL] -test -name applicationname -mode normal
Format2: cjchmodapp [servername] [-nameserver providerURL] -name applicationname -mode test

説明

cjchmodappコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37146-E

Usage: cjgetstubsjar [servername] [-nameserver providerURL] [-test] -name applicationname -d stubsjardirectory

説明

cjgetstubsjarコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37147-E

Usage:
Format1: cjtestres [servername] [-nameserver providerURL] -type datasource -resname datasourcedisplayname [-resname datasourcedisplayname ...]
Format2: cjtestres [servername] [-nameserver providerURL] -type mail -resname maildisplayname [-resname maildisplayname ...]
Format3: cjtestres [servername] [-nameserver providerURL] -type rar -resname rardisplayname [-resname rardisplayname ...]
Format4: cjtestres [servername] [-nameserver providerURL] [-test] -name applicationname -type rar -resname rardisplayname [-resname rardisplayname ...]

説明

cjtestresコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37148-E

Usage:
Format1: cjlistthread [servername] [-nameserver providerURL]
Format2: cjlistthread [servername] [-nameserver providerURL] -detail

説明

cjlistthreadコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37149-E

Usage: Format1: cjstopthread [servername] [-nameserver providerURL] -tid threadID [-tid threadID]

説明

cjstopthreadコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37150-E

Usage: cjrenameapp [servername] [-nameserver providerURL] [-test] -name applicationname -newname newapplicationname

説明

cjrenameappコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37151-E

Usage: cjexportrar [servername] [-nameserver providerURL] -f resourcefilename -resname displayname [ -raw | -normal]

説明

cjexportrarコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37152-E

Usage: cjlisttrn [servername] [-nameserver providerURL] [-gid globalTransactionId] [-pending] [-time elapsedTime] [-bqual] [-tp1]

説明

cjlisttrnコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37153-E

Usage: cjlisttrnfile [servername] [-gid globalTransactionId] [-bqual]

説明

cjlisttrnfileコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37154-E

Usage:
Format1: cjlistpool [servername] [-nameserver providerURL] -resname rardisplayname [-resname rardisplayname ...]
Format2: cjlistpool [servername] [-nameserver providerURL] [-test] -name applicationname -resname rardisplayname [-resname rardisplayname ...]
Format3: cjlistpool [servername] [-nameserver providerURL] -resall

説明

cjlistpoolコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37155-E

Usage: cjdeletejb [servername] [-nameserver providerURL] -resname javabeansresourcedisplayname [-resname javabeansresourcedisplayname ...]

説明

cjdeletejbコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37156-E

Usage:cjgetjbprop [servername] [-nameserver providerURL] -resname javabeansresourcedisplayname [encoding encoding-name] -c javabeansresourcepropertyfilename

説明

cjgetjbpropコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37157-E

Usage:cjsetjbprop [servername] [-nameserver providerURL] -resname javabeansresourcedisplayname -c javabeansresourcepropertyfilename

説明

cjsetjbpropコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37158-E

Usage: cjlistjb [servername] [-nameserver providerURL]

説明

cjlistjbコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37159-E

Usage: cjstartjb [servername] [-nameserver providerURL] -resname javabeansresourcedisplayname

説明

cjstartjbコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37160-E

Usage: cjstopjb [servername] [-nameserver providerURL] -resname javabeansresourcedisplayname

説明

cjstopjbコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37161-E

Usage:cjreloadapp [servername] [-nameserver providerURL] [-test] -name applicationname [-t timeoutseconds]

説明

cjreloadappコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37162-E

Usage:
Format1: cjimportjb [servername] [-nameserver providerURL] -f javabeansresourcejarfilename -c propertyfilename
Format2: cjimportjb [servername] [-nameserver providerURL] -d javabeansresourcedirectoryname -c propertyfilename

説明

cjimportjbコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37163-E

Usage: cjsuspendpool [servername] [-nameserver providerURL] -resname rardisplayname [-resname rardisplayname ...]

説明

cjsuspendpoolコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37164-E

Usage: cjresumepool [servername] [-nameserver providerURL] -resname rardisplayname [-resname rardisplayname ...]

説明

cjresumepoolコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37165-E

Usage: cjgencmpsql [servername] [-nameserver providerURL] [-test] -name applicationname [-resname ejbjardisplayname/ejbdisplayname]

説明

cjgencmpsqlコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37166-E

Usage: cjcommittrn [servername] [-nameserver providerURL] -gid globalTransactionId

説明

cjcommittrnコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37167-E

Usage: cjrollbacktrn [servername] [-nameserver providerURL] -gid globalTransactionId

説明

cjrollbacktrnコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37168-E

Usage: cjforgettrn [servername] [-nameserver providerURL] -gid globalTransactionId

説明

cjforgettrnコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37200-E

The required option aa....aa has not been specified.

aa....aa：オプション名

説明

必須のオプションが指定されていません。

コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドのパラメタを見直して，再度実行してください。

KDJE37201-E

No value is specified. (option = [aa....aa])

aa....aa：オプション名

説明

オプション名に対応する値が指定されていません。

コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドのパラメタを見直して，再度実行してください。

KDJE37202-E

No option is specified.

説明

サーバ名以外のパラメタにオプションが指定されていません。

コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドのパラメタを見直して，再度実行してください。

KDJE37203-E

The same options have been specified repeatedly. (option = [aa....aa])

aa....aa：オプション名

説明

同じオプションが複数回指定されています。

コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドのパラメタを見直して，再度実行してください。

KDJE37204-E

The specified option is invalid. (option = [aa....aa])

aa....aa：オプション名

説明

誤ったオプションが指定されています。

コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドのパラメタを見直して，再度実行してください。

KDJE37205-E

Different export types have been specified simultaneously.

説明

異なるエクスポートタイプのオプションが同時に指定されました。

コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドのパラメタを見直して，再度実行してください。

KDJE37206-E

The specified value is invalid. (option = [aa....aa], value = [bb....bb])

aa....aa：オプション名
bb....bb：オプション値

説明

不正なオプション値が指定されています。

コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドのパラメタを見直して，再度実行してください。

KDJE37207-E

aa....aa cannot be specified simultaneously with bb....bb.

aa....aa：オプション名
bb....bb：オプション名

説明

同時に指定できないオプションが，同時に指定されています。

コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドのパラメタを見直して，再度実行してください。

KDJE37208-E

The necessary -type connector for -name has not been specified.

説明

-nameに必要な-type connectorを指定していません。

コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドのパラメタを見直して，再度実行してください。

KDJE37209-E

The specified directory does not exist. [aa....aa]

aa....aa：ファイルパス

説明

指定したパスが存在しません。

コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドのパラメタを見直して，再度実行してください。

KDJE37210-E

The specified path is not a directory. [aa....aa]

aa....aa：ファイルパス

説明

指定したパスがディレクトリではありません。

コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドのパラメタを見直して，再度実行してください。

KDJE37211-E

Cannot access directory. [aa....aa]

aa....aa：ファイルパス

説明

指定したパスに対してアクセスできません。

コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドのパラメタを見直して，再度実行してください。

KDJE37212-E

An invalid provider URL is specified. (error details = aa....aa)

aa....aa：エラー詳細情報

説明

不正なプロバイダURLが指定されています。

コマンドの実行を中断します。

対処

プロバイダURLの値を見直して，再度実行してください。

KDJE37213-E

The same tag is specified more than once. (name = [aa....aa])

aa....aa：タグ名

説明

同じタグが複数回指定されています。

コマンドの実行を中断します。

対処

属性ファイル中のタグの指定を確認してください。

KDJE37300-E

The aa....aa command failed. Contact the system administrator.

aa....aa：コマンド名

説明

予期しない例外が発生して，コマンドが失敗しました。

コマンドの実行を中断します。

対処

このメッセージの前にnnnn（nは数字）で始まる例外メッセージが出力されている場合は，「付録B　作業ディレクトリ移行およびインポートでエラーが発生したときのメッセージ」を参照して対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得し，システム管理者に連絡してください。

KDJE37301-E

Another command is already running.

説明

別のコマンドが実行中です。

コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドの終了を待ってから，再実行してください。

KDJE37302-E

The server was not found. (name = [aa....aa])

aa....aa：サーバ名

説明

サーバが見つかりません。

コマンドの実行を中断します。

対処

J2EEサーバが起動していない場合は，J2EEサーバを起動します。またはコマンドのパラメタを見直して，再度実行してください。

KDJE37303-E

The Naming Service was not found.

説明

ネーミングサービスが見つかりません。

コマンドの実行を中断します。

対処

ネーミングサービスが起動していない場合は，ネーミングサービスを起動します。またはコマンドのパラメタを見直して，再度実行してください。

KDJE37304-E

aa....aa was not found.

aa....aa：アプリケーション名，上位リソース表示名，上位リソース表示名/下位リソース表示名，リソースアダプタ名，JavaBeansリソース表示名，ユーザ名，またはロール名

説明

aa....aaが見つかりません。

コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドのパラメタを見直して，再度実行してください。

KDJE37305-E

aa....aa already exists. (name = [bb....bb])

aa....aa：種別（Application，Lookup name，EJB-JAR，Ejb-name，WAR，Datasource，Mail，User，Role，RAR，Library JAR，Filter，Filter-name，またはJavaBeans resource）
bb....bb：アプリケーション名，ルックアップ名，EJB-JARの表示名，Ejb-name，WARの表示名，データソースの表示名，メールの表示名，ユーザ名，ロール名，RARの表示名，ライブラリJAR名，Filterの表示名，Filter-nameまたはJavaBeansリソースの表示名

説明

bb....bbはすでに存在しています。

コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドのパラメタ，またはaa....aaに対応したcjlist系コマンドで確認して，再度実行してください。

KDJE37307-E

aa....aa is running. (name = [bb....bb])

aa....aa：種別（Application）
bb....bb：アプリケーション名

説明

アプリケーション（bb....bb）が実行中です。

コマンドの実行を中断します。

対処

アプリケーションを停止させてから，再度実行してください。

KDJE37309-E

aa....aa is being used in one or more applications. (name = [bb....bb])

aa....aa：種別（DatasourceまたはMail）
bb....bb：データソースの表示名またはメールの表示名

説明

bb....bbは，一つ以上のアプリケーションで使用中です。

コマンドの実行を中断します。

対処

使用しているアプリケーションを削除してから，再度実行してください。

KDJE37310-E

aa....aa is being used by one or more running applications. (name = [bb....bb])

aa....aa：種別（DatasourceまたはMail）
bb....bb：データソースの表示名またはメールの表示名

説明

bb....bbは，一つ以上の開始状態のアプリケーションで使用中です。

コマンドの実行を中断します。

対処

使用しているアプリケーションを停止させてから，再度実行してください。

KDJE37311-E

The file type is set to directory. (path = [aa....aa])

aa....aa：ファイルパス

説明

ディレクトリを指定しました。

コマンドの実行を中断します。

対処

正しいファイルパスを指定してから，再度実行してください。

KDJE37312-E

The file does not exist. (path = [aa....aa])

aa....aa：ファイルパス

説明

ファイルが存在しません。

コマンドの実行を中断します。

対処

正しいファイルパスを指定してから，再度実行してください。

KDJE37313-E

aa....aa has already been mapped. (name = [bb....bb])

aa....aa：種別（User）
bb....bb：ユーザ名

説明

ユーザ（bb....bb）は，すでにマップされています。

コマンドの実行を中断します。

対処

アンマップしてから，再度実行してください。

KDJE37314-E

aa....aa has not been mapped yet. (name = [bb....bb])

aa....aa：種別（User）
bb....bb：ユーザ名

説明

ユーザ（bb....bb）は，まだマップされていません。

コマンドの実行を中断します。

対処

マップしてから，再度実行してください。

KDJE37316-E

Deployment Descriptor was not found. (path = [aa....aa])

aa....aa：ファイルパス

説明

DDが見つかりません。

コマンドの実行を中断します。

対処

ファイルの内容を見直してから，再度実行してください。

KDJE37317-E

An attempt to read the aa....aa file has failed. (path = [bb....bb], detail = [cc....cc])

aa....aa：種別（Application All property，Application property，EJB-JAR property，Session Bean property，Entity Bean property，WAR property，Servlet property，Datasource property，Mail property，Datasource configuration，RAR property，Filter propertyまたはJavaBeans resource property）
bb....bb：ファイルパス
cc....cc：XMLパーサからの例外情報

説明

ファイル（aa....aa）の読み込みに失敗しました。コマンドの実行を中断します。

対処

ファイルの内容を見直してから，再度実行してください。

KDJE37318-E

No DataSource or Driver interface is specified.

説明

データソースまたはドライバインタフェースが，一つも指定されていません。

コマンドの実行を中断します。

対処

データソース設定ファイルの内容を見直してから，再度実行してください。

KDJE37319-E

No DataSource or Driver interface was found. (name = [aa....aa])

aa....aa：インタフェースクラス名

説明

データソースまたはドライバインタフェースが見つかりません。

コマンドの実行を中断します。

対処

正しいJDBCドライバのファイルパスを指定してから，再度実行してください。

KDJE37321-E

No property value is specified. (name = [aa....aa])

aa....aa：タグ名

説明

aa....aaが指定されていないか，またはaa....aaの値が空文字です。

コマンドの実行を中断します。

対処

必須タグの指定があるかどうか，またはaa....aaの指定が妥当かどうかを確認して再度実行してください。

KDJE37322-E

The property value is invalid. (name = [aa....aa], value = [bb....bb])

aa....aa：タグ名
bb....bb：タグの値

説明

aa....aaの値が不正です。

コマンドの実行を中断します。

対処

aa....aaの値を確認して再度実行してください。

KDJE37323-E

The resource does not exist.

説明

プール内に登録されたリソースが存在しません。

コマンドの実行を中断します。

対処

-resnameオプションの値を確認して再度実行してください。

KDJE37324-E

aa....aa produced an error. The command has failed.

aa....aa：種別（J2EE Server，I/O，Naming Service，およびOTS）

説明

aa....aaでエラーが発生しています。

コマンドの実行を中断します。

対処

コマンド実行時の動作環境（J2EEサーバ，ネーミングサービス，およびOTS）を確認してください。また，系切り替えシステムの場合は，接続先J2EEサーバのユーザプロパティファイル（usrconf.properties）のwebserver.connector.http.permitted.hosts キーに指定されているIPアドレスまたはホスト名を見直してください。データソース属性の設定でこのエラーが発生した場合は，データソース属性の設定内容に不正がないかどうかを見直してください。

このメッセージの前にnnnn（nは数字）で始まる例外メッセージが出力されている場合は，「付録B　作業ディレクトリ移行およびインポートでエラーが発生したときのメッセージ」を参照して対処してください。

KDJE37325-E

No aa....aa tag is specified.

aa....aa：タグ名

説明

aa....aaの設定がされていません。

コマンドの実行を中断します。

対処

エラーメッセージに示されたタグの値を設定してください。

KDJE37326-E

aa....aa command failed.
bb....bb.

aa....aa：種別（Import，ReplaceまたはReload）
bb....bb：詳細メッセージ

説明

アプリケーションのインポート，リプレース，またはリロードに失敗しました。コマンドの実行を中断します。

対処

エラーメッセージに従って対処してください。

KDJE37328-E

File format is invalid.

説明

ファイル形式が不正なため，コマンドの実行を中断します。

対処

ファイル形式を見直してください。

KDJE37329-E

aa....aa's connection was not found or is not being used.

aa....aa：コネクションID

説明

コネクション（aa....aa）が見つかりません。または指定したコネクションは使用されていません。

コマンドの実行を中断します。

対処

指定したコネクションIDが正しいかどうかを確認してください。

KDJE37330-E

The command could not be started in the current J2EE status. This command runs in basic mode.

説明

J2EEサーバモードがベーシックモードではありません。

コマンドの実行を中断します。

対処

J2EEサーバの起動モードがベーシックに設定されているかどうかを確認してください。

KDJE37331-E

aa....aa is already deployed. (name = [bb....bb])

aa....aa：種別（RAR）
bb....bb：RARの表示名

説明

bb....bbはすでにデプロイされています。

コマンドの実行を中断します。

対処

アンデプロイしたあと，再度実行してください。

KDJE37332-E

The same display name as for aa....aa exists in the J2EE Application. (name = [bb....bb], J2EE Application name = [cc....cc])

aa....aa：種別（RAR）
bb....bb：RARの表示名
cc....cc：J2EEアプリケーション名

説明

bb....bbと同じ表示名のRARがJ2EEアプリケーション（cc....cc）の中に存在しています。

コマンドの実行を中断します。

対処

重複しないように表示名を変更してから，再度実行してください。

KDJE37334-E

aa....aa cannot be undeployed. Retry after rebooting the J2EE Server. (name = [bb....bb])

aa....aa：種別（RAR）
bb....bb：RARの表示名

説明

bb....bbをアンデプロイできません。

コマンドの実行を中断します。

対処

J2EEサーバを再起動してから，再度実行してください。

KDJE37335-E

aa....aa is running. (name=[bb....bb])

aa....aa：種別（RARまたはJavaBeans resource）
bb....bb：RARの表示名またはJavaBeansリソースの表示名

説明

bb....bbは実行中です。

コマンドの実行を中断します。

対処

bb....bbを停止したあと，再度実行してください。

KDJE37336-E

aa....aa is not running. (name=[bb....bb])

aa....aa：種別(RARまたはJavaBeans resource)
bb....bb：RARの表示名またはJavaBeansリソースの表示名

説明

bb....bbは停止中です。

コマンドの実行を中断します。

対処

bb....bbを開始したあと，再度実行してください。

KDJE37337-E

Deploying failed. (name = [aa....aa])

aa....aa：RARの表示名

説明

デプロイに失敗しました。

コマンドの実行を中断します。

対処

システム管理者に連絡してください。

KDJE37341-E

DatabaseID = [aa....aa] was not found.

aa....aa：データベースID

説明

データベース（aa....aa）のプール管理情報が存在しません。

コマンドの実行を中断します。

対処

cjweblistpoolコマンドでプール管理情報を確認して，再度実行してください。

KDJE37342-E

DatabaseID already exists. (DatabaseID = [aa....aa])

aa....aa：データベースID

説明

データベース（aa....aa）のプール管理情報はすでに存在します。

コマンドの実行を中断します。

対処

cjweblistpoolコマンドでプール管理情報を確認して，再度実行してください。

KDJE37343-E

The list does not exist. (listtype = [aa....aa], DatabaseID = [bb....bb])

aa....aa：リスト種別
bb....bb：データベースID

説明

データベース（bb....bb）が使用されていません。

コマンドの実行を中断します。

対処

-listtype dblistオプションでデータベースリストを表示して，bb....bbの値を確認したあと，再度実行してください。

KDJE37344-E

The list does not exist. (listtype = [aa....aa], DatabaseID = [bb....bb], UserID = [cc....cc])

aa....aa：リスト種別
bb....bb：データベースID
cc....cc：ユーザID

説明

データベースID（bb....bb），またはユーザID（cc....cc）が使用されていません。コマンドの実行を中断します。

対処

-listtype dblistオプション，および-listtype poollistオプションで，データベースリストおよびプールリストを表示して値を確認したあと，再度実行してください。

KDJE37345-E

No DatabaseID, ClassName, or URL is specified.

説明

データベースID，クラス名，またはURLが指定されていません。

コマンドの実行を中断します。

対処

プール管理情報設定ファイルの内容を確認したあと，再度実行してください。

KDJE37346-E

There is no scheduled bean.

説明

CTM経由で呼び出されるBeanに指定されたものがありません。

コマンドの実行を中断します。

対処

Beanの設定が正しいかどうかを確認してください。

KDJE37347-E

The Parallel count of the Scheduling tag cannot be greater than the pooled instances maximum.

説明

CTM経由で呼び出されるBeanで，「Maximum」の値が「Parallel count」の値より小さい値が設定されています。

コマンドの実行を中断します。

対処

「Maximum」の値と「Parallel count」の値が正しいかどうかを確認してください。

KDJE37348-E

The aa....aa command failed. (detail = [bb....bb])

aa....aa：コマンド名（cjwebeditpool，cjwebchangedbid，cjwebdeletepool，cjweblistpool，cjwebclearpool，またはcjwebclosepool）
bb....bb：コネクションプールAPIからの例外情報

説明

コマンド（aa....aa）が失敗しました。

コマンドの実行を中断します。

対処

システム管理者に連絡してください。

KDJE37349-E

The aa....aa command failed due to a [bb....bb] error.

aa....aa：コマンド名（cjwebeditpool，cjwebchangedbid，cjwebdeletepool，cjweblistpool，cjwebclearpool，またはcjwebclosepool）
bb....bb：種別（Connection，I/O，Permission，またはVersion）

説明

コマンド（aa....aa）で，エラー（bb....bb）が発生し失敗しました。

コマンドの実行を中断します。

対処

bb....bbがConnectionまたはI/Oの場合

ホスト名とポート番号を見直し，またWebコンテナサーバが起動されていることを確認して，再度実行してください。

bb....bbがPermissionの場合

接続先Webコンテナサーバの設定（webserver.connector.http.permitted.hosts）を確認して再度実行してください。

bb....bbがVersionの場合

サーバとコマンドを実行しているホストのCosminexus Component Containerのバージョンを合わせてください。

KDJE37350-E

aa....aa cannot be used with this Edition.

aa....aa：タグ名

説明

タグ（aa....aa）はこのApplication Serverのエディションでは使用できません。

コマンドの実行を中断します。

対処

Application Serverのエディションの設定を確認してください。

KDJE37351-E

The property value is invalid.
Name = [thread-control-max-threads], Value = [aa....aa]
Name = [thread-control-exclusive-threads], Value = [bb....bb]
thread-control-max-threads must specify a value beyond that of thread-control-exclusive-threads.

aa....aa：Webアプリケーション単位の最大同時実行スレッド数
bb....bb：占有スレッド数

説明

Webアプリケーション単位の最大同時実行スレッド数（aa....aa）に，占有スレッド数（bb....bb）より小さい値が設定されています。

コマンドの実行を中断します。

対処

指定したWebアプリケーション単位の最大同時実行スレッド数，または占有スレッド数が正しいかどうかを確認してください。

KDJE37352-E

aa....aa cannot be used with this configuration.
webserver.container.thread_control.enabled = false

aa....aa：タグ名

説明

タグ（aa....aa）は，この設定では使用できません。

コマンドの実行を中断します。

対処

webserver.container.thread_control.enabledの設定を確認してください。

KDJE37353-E

An access from aa....aa is not permitted. Host name = bb....bb

aa....aa：IPアドレス
bb....bb：ホスト名

説明

aa....aaからのアクセスは許可されていません。ホスト名 = bb....bb

対処

コマンドの実行を中断します。接続先Webコンテナサーバの設定（webserver.connector.http.permitted.hosts）を確認して再度実行してください。

KDJE37354-E

The version of Cosminexus Component Container is incompatible.
Host name = aa....aa, Reason code = (bb....bb, cc....cc).

aa....aa：ホスト名
bb....bb：保守情報1
cc....cc：保守情報2

説明

Cosminexus Component Containerのバージョンが一致しません。ホスト名 = aa....aa, 保守情報 =（bb....bb, cc....cc）

対処

コマンドの実行を中断します。サーバとコマンドを実行しているホストのCosminexus Component Containerのバージョンを合わせてください。

要因が解決しない場合は保守情報を取得し保守員に連絡してください。

KDJE37356-E

The communication timeout occurred.

説明

サーバ管理コマンドの実行でタイムアウトが発生しました。

コマンドの実行を中断します。

対処

ネットワークの環境に問題がないかを確認してください。ネットワークの環境に問題がない場合は，次の対処をしてください。

引数でタイムアウト時間を指定できるコマンドの場合は，引数で指定するタイムアウト時間の指定値を大きくして，再実行してください。

引数でタイムアウト時間を指定できないコマンドの場合は，ユーザプロパティファイルのejbserver.rmi.request.timeoutキーの値を見直して，再度実行してください。

KDJE37357-E

The same aa....aa have been specified repeatedly. (name = [bb....bb])

aa....aa：種別（library jar names）
bb....bb：ライブラリJARファイル名

説明

同じオプションが複数回指定されています。

コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドのパラメタを見直して，再度実行してください。

KDJE37358-E

The specified aa....aa does not exist. Path=[bb....bb]

aa....aa：種別（directory）
bb....bb：パス

説明

指定したパスが存在しません。

コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドのパラメタを見直して，再度実行してください。

KDJE37359-E

File type is not directory. Path=[aa....aa]

aa....aa：パス

説明

指定したパスはディレクトリではありません。

コマンドの実行を中断します。

対処

正しいディレクトリパスを指定して，再度実行してください。

KDJE37360-E

The connected test of aa....aa failed.

aa....aa：データソースの表示名，メールの表示名，またはリソースアダプタの表示名

説明

テスト接続に失敗しました。

コマンドの実行を中断します。

対処

接続情報を見直して，再度実行してください。

KDJE37361-E

The file including runtime information has been specified. Path=[aa....aa]

aa....aa：パス

説明

実行時情報を含むファイルを指定しました。

コマンドの実行を中断します。

対処

実行時情報を含まないファイル（拡張子.ear）を指定してください。

KDJE37362-E

The application name specified to be -name option differs from the value of the display-name tag of the application.xml in an EAR file. Value=[aa....aa]

aa....aa：<display-name>タグの指定値，またはEARファイル名から生成されたアプリケーション名

説明

-nameオプションに指定されたアプリケーション名とEARファイル内のapplication.xmlの<display-name>タグに指定されたアプリケーション名が異なっています。

application.xmlを含まないEARファイルの場合は，-nameオプションに指定されたアプリケーション名とEARファイル名より生成されたアプリケーション名が異なっています。

対処

コマンドの実行を中断します。

application.xmlの<display-name>タグの値を見直して，再度実行してください。

application.xmlを含まないEARファイルの場合は，EARファイル名よりアプリケーション名が生成されますので，EARファイル名を見直して再度実行してください。

KDJE37363-E

The specified path is invalid. Path=[aa....aa]

aa....aa：パス

説明

不正なパスを指定しています。

コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドのパラメタを見直して，再度実行してください。

KDJE37364-E

A command cannot be executed in the state of this application. (name = [aa....aa], status = [bb....bb])

aa....aa：アプリケーション名
bb....bb：アプリケーションの状態

説明

このアプリケーションの状態では，コマンドを実行できません。

コマンドの実行を中断します。

対処

アプリケーションの状態を見直して，再度実行してください。

KDJE37365-E

The following error occurred, but an application has been imported successfully.

説明

インポートに成功しましたが，エラーが発生しました。エラーの内容については，このメッセージに続いて出力されるメッセージを参照してください。

対処

このメッセージに続いて出力されるメッセージの情報を基に，アプリケーションの設定情報を見直してください。

KDJE37366-E

The following error occurred, but a resource adapter has been deployed successfully.

説明

デプロイに成功しましたが，エラーが発生しました。エラーの内容については，このメッセージに続いて出力されるメッセージを参照してください。

対処

このメッセージに続いて出力されるメッセージの情報を基に，リソースアダプタの設定情報を見直してください。

KDJE37367-W

A property value is invalid. ([aa....aa] = [bb....bb]) The default value [cc....cc] will be used.

aa....aa：プロパティ名称
bb....bb：設定されたプロパティ値
cc....cc：デフォルト値

説明

プロパティ値（bb....bb）が不正です。デフォルト値（cc....cc）を使用して処理を継続します。

対処

ユーザプロパティファイルに設定されたプロパティ値が正しいかどうかを確認してください。

KDJE37368-E

This command cannot execute in the current J2EE server mode.

説明

このコマンドは，現在のJ2EEサーバモードでは実行できません。

コマンドの実行を中断します。

対処

J2EEサーバの起動モードを確認してください。

KDJE37369-E

aa....aa is not a member resource adapter of the cluster connection pool.

aa....aa：リソースアダプタの表示名

説明

aa....aaはクラスタコネクションプールのメンバリソースアダプタではありません。

コマンドの実行を中断します。

対処

aa....aaがクラスタコネクションプールのメンバリソースアダプタかどうかを確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37370-E

The connection pool is not running. (name = [aa....aa], connection pool status = [bb....bb])

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：コネクションプールの状態

説明

aa....aaのコネクションプールが開始状態または開始予約状態ではありません。コネクションプールは，bb....bb状態です。

コマンドの実行を中断します。

対処

cjresumepoolコマンドでaa....aaを再開したあと，再度コマンドを実行してください。

KDJE37371-E

The connection pool is not suspended. (name = [aa....aa], connection pool status = [bb....bb])

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：コネクションプールの状態

説明

aa....aaが自動一時停止状態，手動一時停止状態，自動一時停止予約状態または手動一時停止予約状態ではありません。コネクションプールは，bb....bb状態です。

コマンドの実行を中断します。

対処

コネクションプールが開始状態または開始予約状態の場合：

コネクションプールはすでに開始状態ですので，対処の必要はありません。

コネクションプールが自動閉塞状態または手動閉塞状態の場合：

コネクションプールが自動一時停止状態または手動一時停止状態になるまで待ってから，再度実行してください。

コネクションプールが自動再開中または手動再開中状態の場合：

コネクションプールの再開処理を実行中ですので，しばらくお待ちください。

KDJE37372-E

The root resource adapter is not supported. (name = [aa....aa])

aa....aa：リソースアダプタの表示名

説明

aa....aaはルートリソースアダプタです。ルートリソースアダプタに対しては，コマンドは実行できません。

コマンドの実行を中断します。

対処

-resnameにルートリソースアダプタ以外のリソースアダプタの表示名を指定して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37373-E

SQL cannot be generated because the CMP2.x entity bean field is not mapped to a table in the database. (name = [aa....aa])

aa....aa：Ejb-name

説明

CMP2.x Entity Beanのフィールドがデータベース上の表にマッピングされていないのでSQLの生成ができません。

対処

CMP2.x Entity Beanのフィールドをデータベース上の表にマッピングしてから，再度コマンドを実行してください。

KDJE37375-E

A command cannot be executed in an application with the deployment directory format. (name = [aa....aa])

aa....aa：アプリケーション名

説明

展開ディレクトリ形式のアプリケーションでは，コマンドを実行できません。

対処

アーカイブ形式のアプリケーションを指定して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37376-E

A command cannot be executed in an application with the archive format. (name = [aa....aa])

aa....aa：アプリケーション名

説明

アーカイブ形式のアプリケーションでは，コマンドを実行できません。

対処

展開ディレクトリ形式のアプリケーションを指定して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37377-E

aa....aa is not a CMP2.X Entity Bean.

aa....aa：Ejb-name

説明

aa....aaはCMP2.x Entity Beanではありません。

対処

-resnameにCMP2.x Entity Beanの名称を指定して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37378-E

The same attribute value tag has been specified more than once. (name = [aa....aa], attribute = [bb....bb], value = [cc....cc])

aa....aa：タグ名
bb....bb：属性名
cc....cc：属性の値

説明

同じ属性値のタグが複数指定されています。

対処

xml:lang属性の値を確認して再度実行してください。

KDJE37379-E

A tag having "en" as the value of the "xml:lang" attribute is not specified. (name = [aa....aa])

aa....aa：タグ名

説明

xml:lang属性の値に"en"を持つタグが指定されていません。

対処

xml:lang属性の値に"en"を持つタグを指定して再度実行してください。

KDJE37380-E

A Java Beans resource with the same implementation class name exists. (name = [aa....aa], class name = [bb....bb])

aa....aa：JavaBeansリソースの表示名
bb....bb：実装クラス名

説明

同じ実装クラス名のJavaBeansリソースがすでに存在しています。

コマンドの実行を中断します。

対処

重複しないように実装クラス名を変更してから，再度実行してください。

KDJE37381-W

The resource adaptor has been deleted or there is a problem with the work directory.

説明

リソースアダプタが削除されたか作業ディレクトリに障害が発生した可能性があります。J2EEサーバ側のメッセージを確認してください。

対処

J2EEサーバ側のメッセージを確認してください。

KDJE37382-E

The tag which cannot be specified to [aa....aa] was specified.(name = [bb....bb])

aa....aa：EJB1.1，EJB2.0，EJB2.1，Servlet2.2，Servlet2.3，Servlet2.4，Connector1.0，Connector1.5
bb....bb：タグ名

説明

設定できないタグが指定されました。

対処

マニュアルで属性ファイルの仕様を確認し，属性ファイル中のタグの指定を見直してください。

KDJE37383-E

Two or more tags were specified to [aa....aa]. (name = [bb....bb])

aa....aa：EJB1.1，EJB2.0，Servlet2.2，Servlet2.3，Servlet2.4，Connector1.0
bb....bb：タグ名

説明

複数設定できないタグが複数指定されました。

対処

マニュアルで属性ファイルの仕様を確認し，属性ファイル中のタグの指定を見直してください。

KDJE37384-E

A member resource adapter cannot be set in this tag. (tag = [aa....aa], tag value = [bb....bb])

aa....aa：タグ名
bb....bb：タグの値

説明

次の個所には，メンバリソースアダプタの表示名は指定できません。

J2EEアプリケーションのリソースリファレンス

CMP Entity Beanのマッピング定義

対処

エラーとなったタグにルートリソースアダプタの表示名を指定してください。

KDJE37385-E

aa....aa cannot be deleted. Reboot the J2EE server, and then retry. (name = [bb....bb])

aa....aa：種別(JavaBeans resource)
bb....bb：JavaBeansリソースの表示名

説明

bb....bbを削除できません。

コマンドの実行を中断します。

対処

J2EEサーバを再起動してから再度コマンドを実行してください。

KDJE37386-E

A command cannot be executed from a remote host in an application with the deployment directory format. (name = [aa....aa]).

aa....aa：アプリケーション名

説明

展開ディレクトリ形式では，リモートホストからコマンドを実行できません。

対処

ローカルホストからコマンドを実行してください。

KDJE37387-E

An empty directory have been specified. (path = [aa....aa])

aa....aa：パス

説明

空のディレクトリが指定されました。コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドのパラメタ，およびディレクトリの内容を見直して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37388-E

The total of the property value is invalid. (name = [aa....aa], total = [bb....bb])

aa....aa：タグ名
bb....bb：タグの値の総和

説明

タグ名の値の総和が不正です。コマンドの実行を中断します。

対処

タグ名の値を確認して再度コマンドを実行してください。

KDJE37389-E

The type of the property file is illegal.

説明

属性ファイルの種別が不正です。

対処

次の内容を見直して，再度コマンドを実行してください。

実行したコマンドの種類

-type引数の指定

-c引数の指定

KDJE37391-E

The connection pool status is illegal. An available status is "running", "runningReserved", "suspendedAutomatically" or "suspendedAutomaticallyReserved". (name = [aa....aa], connection pool status = [bb....bb])

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：コネクションプールの状態

説明

aa....aaのコネクションプールの状態が不正です。有効な状態は「開始状態」，「開始予約状態」，「自動一時停止状態」，または「自動一時停止予約状態」です。コマンドの実行を中断します。

対処

次の対処を実行してください。

コネクションプールが自動閉塞状態または手動閉塞状態の場合：

コネクションプールの一時停止処理を実行中です。しばらくお待ちください。

コネクションプールが手動一時停止状態または手動一時停止予約状態の場合：

コネクションプールはすでに一時停止状態です。対処の必要はありません。

コネクションプールが自動再開中状態または手動再開中状態の場合：

コネクションプールが開始状態になるまで待ってから，再度コマンドを実行してください。

KDJE37392-E

The length of display name of aa....aa is too long.

aa....aa：an application，a RAR，a data source，a mail，またはa JavaBeans resource

説明

aa....aaに表示されているアプリケーションまたはリソースの表示名が長過ぎます。

対処

表示名の長さを確認して再度実行してください。

KDJE37393-E

The J2EE application "aa....aa" cannot be created.

aa....aa：アプリケーション名

説明

アプリケーションを作成できませんでした（名称 =［aa....aa］）。

コマンドの実行を中断します。

対処

指定したアプリケーションは使用できません。

アプリケーション名を確認して再度実行してください。

KDJE37394-E

The command cannot be executed because you do not have administrator privileges.

説明

管理者特権がないため，コマンドを実行できません。

対処

管理者として実行したコマンドプロンプト上で，再度コマンドを実行してください。

KDJE37395-E

An error occurred while the permissions were being checked.

説明

権限の判定中にエラーが発生しました。

対処

メモリが不足しているおそれがあります。空きメモリを増やしたあと，再度コマンドを実行してください。問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KDJE37396-E

A command cannot be executed in the resource adapter of Connector1.0

説明

Connector1.0のリソースアダプタでは，コマンドを実行できません。

対処

Connector1.5のリソースアダプタを指定して，再度コマンドを実行してください。

KDJE37397-W

An attempt to initialize the audit log has failed. (details = [aa....aa])

aa....aa：詳細情報

説明

監査ログの初期化に失敗しました。監査ログは出力できませんが，処理は続行します。

対処

監査ログのメッセージログを参照して，原因を取り除いてください。

KDJE37398-W

An attempt to output the audit log has failed. (details = [aa....aa])

aa....aa：詳細情報

説明

監査ログの出力に失敗しました。処理は続行します。

対処

監査ログのメッセージログを参照して，原因を取り除いてください。問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KDJE37399-E

The tag [aa....aa] and the tag [bb....bb] cannot be specified simultaneously.

aa....aa：タグ名
bb....bb：タグ名

説明

同時に指定できないタグが，同時に指定されています。

コマンドの実行を中断します。

対処

マニュアルで属性ファイルの仕様を確認し，属性ファイル中のタグの指定を見直してください。

KDJE37400-I

Connecting to aa....aa...

aa....aa：サーバ名

説明

サーバに接続中です。

KDJE37401-I

Searching aa....aa...

aa....aa：アプリケーション名，EJB-JARの表示名，WARの表示名，RARの表示名，データソースの表示名，メールの表示名，ユーザ名，ロール名，またはJavaBeansリソース表示名

説明

aa....aaを検索中です。

KDJE37402-I

Creating aa....aa...

aa....aa：アプリケーション名

説明

aa....aaを作成中です。

KDJE37404-I

Importing aa....aa...

aa....aa：アプリケーション名，EJB-JARの表示名，WARの表示名，RARの表示名，データソースの表示名，またはJavaBeansリソースの表示名

説明

aa....aaを作成中です。

KDJE37405-I

Exporting [aa....aa] ...

aa....aa：アプリケーション名

説明

J2EEアプリケーション（aa....aa）をエクスポート中です。

KDJE37406-I

Adding aa....aa...

aa....aa：EJB-JARの表示名，WARの表示名，RARの表示名，ユーザ名，ロール名，またはFilterの表示名

説明

aa....aaを追加中です。

KDJE37407-I

Deleting aa....aa...

aa....aa：アプリケーション名，EJB-JARの表示名，WARの表示名，RARの表示名，データソースの表示名，メールの表示名，ユーザ名，ロール名，またはJavaBeansリソース表示名

説明

aa....aaを削除中です。

KDJE37408-I

Acquiring aa....aa...

aa....aa：アプリケーション名，EJB-JARの表示名，WARの表示名，RARの表示名，データソースの表示名，メールの表示名，またはJavaBeansリソース表示名

説明

aa....aaのプロパティを取得中です。

KDJE37409-I

Setting aa....aa...

aa....aa：アプリケーション名，EJB-JARの表示名，WARの表示名，RARの表示名，データソースの表示名，メールの表示名，またはJavaBeansリソース表示名

説明

aa....aaのプロパティを設定中です。

KDJE37410-I

Copying aa....aa...

aa....aa：EJB-JARの表示名，WARの表示名，RARの表示名，データソースの表示名，またはメールの表示名

説明

aa....aaをコピー中です。

KDJE37411-I

Testing aa....aa of bb....bb...

aa....aa：DataSource，Mail，またはRAR
bb....bb：データソースの表示名，メールの表示名，またはリソースアダプタの表示名

説明

aa....aaをテスト中です。

KDJE37413-I

Starting aa....aa...

aa....aa：アプリケーション名

説明

aa....aaを実行中です。

KDJE37414-I

Stopping aa....aa...

aa....aa：アプリケーション名

説明

aa....aaを停止中です。

KDJE37415-I

Mapping aa....aa...

aa....aa：ユーザ名

説明

aa....aaをマッピング中です。

KDJE37416-I

Unmapping aa....aa...

aa....aa：ユーザ名

説明

aa....aaをアンマッピング中です。

KDJE37417-I

Resetting exclusive information...

説明

コマンド排他情報をリセット中です。

KDJE37418-I

Clearing out aa....aa...

aa....aa：上位リソース表示名またはall resources

説明

aa....aaまたはすべてのリソースを削除中です。

KDJE37419-I

Closing all aa....aa connections...

aa....aa：上位リソース表示名，またはresources

説明

aa....aaのコネクションを解放中です。

KDJE37420-I

Closing the aa....aa connection...

aa....aa：コネクションID

説明

コネクション（aa....aa）を解放中です。

KDJE37421-I

Deploying aa....aa...

aa....aa：RARの表示名

説明

aa....aaをデプロイ中です。

KDJE37422-I

Undeploying aa....aa...

aa....aa：RARの表示名

説明

aa....aaをアンデプロイ中です。

KDJE37423-I

Starting aa....aa...

aa....aa：RARの表示名またはJavaBeansリソース表示名

説明

aa....aaを開始中です。

KDJE37424-I

Stopping aa....aa...

aa....aa：RARの表示名またはJavaBeansリソースの表示名

説明

aa....aaを停止中です。

KDJE37425-I

Connecting to aa....aa...

aa....aa：ホスト名

説明

実行させるサーブレットのホスト（aa....aa）に接続中です。

KDJE37426-I

Replacing aa....aa...

aa....aa：アプリケーション名

説明

aa....aaを入れ替え中です。

KDJE37427-I

Updating aa....aa...

aa....aa：アプリケーション名

説明

aa....aaを更新中です。

KDJE37428-I

Changing aa....aa...

aa....aa：アプリケーション名

説明

aa....aaを変更中です。

KDJE37429-I

Suspending aa....aa...

aa....aa：リソースアダプタの表示名

説明

aa....aaを停止中です。

KDJE37430-I

Resuming aa....aa...

aa....aa：リソースアダプタの表示名

説明

aa....aaを再開中です。

KDJE37431-I

Generating SQL of aa....aa...

aa....aa：EJB-JAR表示名/EJB表示名

説明

aa....aaのSQLを生成中です。

KDJE37501-I

aa....aa has been imported successfully. (name = [bb....bb])

aa....aa：種別（EJB-JAR，WAR，Datasource，RAR，またはJavaBeans resource）
bb....bb：EJB-JARの表示名，WARの表示名，データソースの表示名，RARの表示名，またはJavaBeansリソースの表示名

説明

bb....bbは，正常にインポートされました。

KDJE37502-I

aa....aa has been exported successfully. Name=[bb....bb]

aa....aa：種別（ApplicationまたはRAR）
bb....bb：アプリケーションの表示名，またはRARの表示名

説明

bb....bbは正常にエクスポートされました。

KDJE37503-I

aa....aa has been added successfully. (name = [bb....bb])

aa....aa：種別（Application，EJB-JAR，WAR，User，Role，RAR，Filter，またはJavaBeans resource）
bb....bb：アプリケーション名，上位リソース表示名，またはJavaBeansリソース表示名

説明

bb....bbは，正常に追加されました。

KDJE37504-I

aa....aa has been deleted successfully. (name = [bb....bb])

aa....aa：種別（Application，EJB-JAR，WAR，Datasource，Mail，User，Role，またはRAR）
bb....bb：アプリケーション名または上位リソース表示名

説明

bb....bbは，正常に削除されました。

KDJE37505-I

aa....aa has been obtained successfully. (name = [bb....bb])

aa....aa：種別（Application，EJB-JAR，WAR，Datasource，Mail，RAR，またはJavaBeans resource）
bb....bb：アプリケーション名，上位リソース表示名，上位リソース表示名/下位リソース表示名，またはJavaBeansリソース表示名

説明

bb....bbのプロパティは，正常に取得されました。

KDJE37506-I

aa....aa has been set successfully. (name = [bb....bb])

aa....aa：種別（Application，EJB-JAR，WAR，Datasource，Mail，RAR，またはJavaBeans resource）
bb....bb：アプリケーション名，上位リソース表示名，上位リソース表示名／下位リソース表示名，またはJavaBeansリソース表示名

説明

bb....bbのプロパティは，正常に設定されました。

KDJE37507-I

aa....aa has been copied successfully. (name = [bb....bb])

aa....aa：種別（EJB-JAR，WAR，Datasource，Mail，またはRAR）
bb....bb：上位リソース表示名または上位リソース表示名／下位リソース表示名

説明

bb....bbは，正常にコピーされました。

KDJE37508-I

All aa....aa have been listed successfully. (number = [bb....bb])

aa....aa：Applications，EJB-JARs，WARs，Datasources，Mails，Users，Roles，RARs，またはconnection definitions
bb....bb：個数

説明

すべてのaa....aaの一覧は，正常に出力されました。

KDJE37509-I

aa....aa has been listed successfully. (name = [bb....bb])

aa....aa：種別（Connection，User，またはRole）
bb....bb：データソースの表示名，all resources，ユーザ名，またはロール名

説明

bb....bbの一覧は，正常に出力されました。

KDJE37510-I

aa....aa of bb....bb has been tested successfully. Name=[bb....bb]

aa....aa：DataSource，Mail，またはRAR
bb....bb：データソースの表示名，メールの表示名，またはリソースアダプタの表示名

説明

bb....bbのaa....aaは，正常にテストされました。

KDJE37512-I

aa....aa has started successfully. (name = [bb....bb])

aa....aa：種別（Application）
bb....bb：アプリケーション名

説明

アプリケーション（bb....bb）は，正常に起動されました。

KDJE37513-I

aa....aa has stopped successfully. (name = [bb....bb])

aa....aa：種別（Application）
bb....bb：アプリケーション名

説明

アプリケーション（bb....bb）は，正常に停止されました。

KDJE37514-I

aa....aa has been mapped successfully. (name = [bb....bb])

aa....aa：種別（User）
bb....bb：ユーザ名

説明

ユーザ（bb....bb）は，正常にマッピングされました。

KDJE37515-I

aa....aa has been unmapped successfully. (name = [bb....bb])

aa....aa：種別（User）
bb....bb：ユーザ名

説明

ユーザ（bb....bb）は，正常にアンマッピングされました。

KDJE37516-I

The exclusive information for command execution has been reset successfully.

説明

コマンド排他情報は，正常にリセットされました。

KDJE37517-I

aa....aa has been cleared successfully. (name = [bb....bb])

aa....aa：種別（JDBCまたはJCA）
bb....bb：データソースの表示名またはリソースアダプタの表示名

説明

データソースまたはリソースアダプタは，正常に削除されました。

KDJE37518-I

All resources have been cleared successfully.

説明

すべてのリソースは，正常に削除されました。

KDJE37519-I

aa....aa
Connections have been closed successfully. (name = [bb....bb])

aa....aa：サーバからの詳細情報
bb....bb：データソース表示名，またはall resources

説明

コネクションは，正常に解放されました。

KDJE37520-I

The connection has been closed successfully. (CID = [aa....aa])

aa....aa：コネクションID

説明

コネクションは，正常に解放されました。

KDJE37521-I

aa....aa has been deployed successfully. (name = [bb....bb])

aa....aa：種別（RAR）
bb....bb：RARの表示名

説明

bb....bbは正常にデプロイされました。

KDJE37522-I

aa....aa has been undeployed successfully. (name = [bb....bb])

aa....aa：種別（RAR）
bb....bb：RARの表示名

説明

bb....bbは正常にアンデプロイされました。

KDJE37523-I

aa....aa has started successfully. (name = [bb....bb])

aa....aa：種別（RARまたはJavaBeans resource）
bb....bb：RARの表示名またはJavaBeansリソース表示名

説明

bb....bbは正常に開始されました。

KDJE37524-I

aa....aa has stopped successfully. (name = [bb....bb])

aa....aa：種別（RARまたはJavaBeans resource）
bb....bb：RARの表示名またはJavaBeansリソースの表示名

説明

bb....bbは正常に停止されました。

KDJE37525-I

Pool management information has been set successfully. (DatabaseID = [aa....aa])

aa....aa：データベースID

説明

プール管理情報は，正常に登録または変更されました。

KDJE37526-I

DatabaseID has been changed successfully. (DatabaseID = [aa....aa])

aa....aa：データベースID

説明

データベースIDは，正常に変更されました。

KDJE37527-I

Pool management information has been deleted successfully. (DatabaseID = [aa....aa])

aa....aa：データベースID

説明

データベースIDは，正常に削除されました。

KDJE37528-I

Pool information has been listed successfully. (listtype = [aa....aa], number = [bb....bb])

aa....aa：リスト動作種別
bb....bb：データベースリストの数，プールリストの数，またはコネクションリストの数

説明

リスト情報は，正常に出力されました。

KDJE37529-I

Connection information has been cleared successfully. (mode = [aa....aa], DatabaseID = [bb....bb])

aa....aa：クリア動作種別（normalまたはplan）
bb....bb：データベースID

説明

bb....bbに関連するコネクションは，正常に削除されました。

KDJE37530-I

Connection information has been cleared successfully. (mode = [aa....aa])

aa....aa：クリア動作種別（normalまたはplan）

説明

コネクションは，正常に削除されました。

KDJE37531-I

The connection has been closed successfully. (DatabaseID = [aa....aa], CID = [bb....bb])

aa....aa：データベースID
bb....bb：コネクションID

説明

コネクションは，正常に解放されました。

KDJE37532-I

The connection has been closed successfully. (DatabaseID = [aa....aa], TIME = [bb....bb])

aa....aa：データベースID
bb....bb：タイムアウト時間

説明

コネクションは，正常に解放されました。

KDJE37533-I

If you changed class name or URL, you must restart the web container to finish setting it up.

説明

クラス名またはURLを変更した場合，Webコンテナを再起動してください。

KDJE37534-I

To finish setting up your changes, you must restart the web container.

説明

設定を反映するために，Webコンテナを再起動してください。

KDJE37535-I

aa....aa has been replaced successfully. (name = [ bb....bb])

aa....aa：種別（Application）
bb....bb：アプリケーション名

説明

aa....aaは正常に入れ替えられました。

KDJE37536-I

aa....aa has been updated successfully. (name = [ bb....bb])

aa....aa：種別（Application）
bb....bb：アプリケーション名

説明

aa....aaは正常に更新されました。

KDJE37537-I

aa....aa has been changed successfully. (name = [ bb....bb])

aa....aa：種別（Application）
bb....bb：アプリケーション名

説明

aa....aaは正常に変更されました。

KDJE37538-I

The thread has been stopped successfully.

説明

スレッドは正常に停止されました。

KDJE37539-I

All transaction have been listed successfully.

説明

すべてのトランザクションの一覧は正常に出力されました。

KDJE37540-I

Connections have been listed successfully. name=[aa....aa]

aa....aa：リソースアダプタの表示名

説明

リソースアダプタのコネクションの一覧は正常に出力されました。

KDJE37541-I

All of connections have been listed successfully.

説明

すべてのコネクションの一覧は正常に出力されました。

KDJE37542-I

Reloading aa....aa...

aa....aa：アプリケーション名

説明

aa...aaを入れ替え中です。

KDJE37543-I

aa....aa has been reloaded successfully. (name=[aa....aa])

aa....aa：種別(Application)

説明

aa....aaは正常に入れ替えられました。

KDJE37544-I

The connection pool status was changed successfully. The connection pool which was blocked will now be suspended. (name = [aa....aa])

aa....aa：リソースアダプタの表示名

説明

aa....aaは正常に状態遷移しました。閉塞したコネクションプールについては，このあと一時停止されます。コネクションプールが一時停止されたかどうかは，cjlistrarコマンドで確認できます。

KDJE37545-I

Connection pool has been resumed successfully. (name = [aa....aa])

aa....aa：リソースアダプタの表示名

説明

コネクションプールは，正常に再開されました。

KDJE37546-I

SQL has been generated successfully. (name = [aa....aa])

aa....aa：アプリケーション名

説明

SQLは正常に生成されました。

KDJE37547-I

Application has not been reloaded because a file has not been modified.

説明

ファイルが更新されていないので，アプリケーションはリロードされませんでした。

KDJE37548-I

The transaction has been committed successfully.

説明

トランザクションは正常にコミットされました。

KDJE37549-I

The transaction has been rolled back successfully.

説明

トランザクションは正常にロールバックされました。

KDJE37550-I

The transaction has been terminated successfully.

説明

トランザクションは正常に強制終了しました。

KDJE37600-W

The parent tag [aa....aa], which contains the tag [bb....bb] with the same set value, has been specified more than once. (name = [bb....bb], value = [cc....cc])
The last specified parent tag will be used.

aa....aa：親タグ名（<resource-external-property>または<property>）
bb....bb：タグ名
cc....cc：タグの値

説明

同じ設定値のbb....bbタグを含むaa....aaタグが複数指定されています。

最後に指定されたaa....aaを使用します。

対処

aa....aaの指定を見直し問題がないかを確認してください。

KDJE37601-W

The parent tag [aa....aa] has been specified more than once as a value for the <method> tag. (value = [bb....bb])
The first specified parent tag will be used.

aa....aa：親タグ名（<ejb-method-observation-timeout>または<ejb-transaction-timeout>）
bb....bb：<method>タグの設定値

説明

<method>タグ以下の設定値に，同じaa....aaが複数指定されています。

最初に指定されたaa....aaを使用します。

対処

aa....aaの指定を見直し問題がないかを確認してください。

KDJE37602-W

A specification that places one optional name at a higher or lower level than another optional name is not recommended. (name = [aa....aa,bb....bb])

aa....aa：オプショナル名
bb....bb：オプショナル名

説明

ほかのオプショナル名の下位レベルまたは上位レベルになるような指定は推奨されていません。

対処

ほかのオプショナル名の下位レベルまたは上位レベルになるような指定以外が可能な場合，オプショナル名の指定を見直してください。

KDJE37603-W

The default interceptors cannot be specified before EJB2.1.

説明

EJB2.1以前に対してデフォルトインターセプタは指定できません。

対処

EJB2.1以前に対してデフォルトインターセプタを指定しないでください。

KDJE37604-W

The parent tag [aa....aa], which contains the tag [bb....bb] with the same set value, has been specified more than once. (name = [bb....bb], value = [cc....cc])
The first specified parent tag will be used.

aa....aa：親タグ名(<interceptor-binding>または<application-exception>)
bb....bb：タグ名
cc....cc：重複するタグの値

説明

同じ設定値のbb....bbタグを含むaa....aaタグが複数指定されています。

最初に指定されたaa....aaを使用します。

対処

bb....bbタグに設定されているcc....ccの値が重複していないか確認してください。

KDJE37605-W

<message-selector>,<acknowledge-mode>,<message-driven-destination> cannot be specified after EJB2.1 Message-driven Bean.

説明

EJB2.1以降のMessage-driven Beanに対して，<message-selector>，<acknowledge-mode>，<message-driven-destination>は指定できません。

対処

EJB2.1以降のMessageDrivenBean属性ファイルから，<message-selector>，<acknowledge-mode>，<message-driven-destination>タグを削除し，再度コマンドを実行してください。

KDJE37606-E

The Filter property file cannot be added to WAR that does not contain web.xml.

説明

web.xmlを含まないWARにFilter属性ファイルを追加することはできません。

対処

web.xmlを含まないWARにFilter属性ファイルを追加しないでください。

KDJE37607-E

A memory shortage has occurred. Check, and if necessary, revise aa....aa. (error details = [bb....bb])

aa....aa：オプション定義ファイル名
bb....bb：エラー詳細情報

説明

サーバ管理コマンドでメモリ不足が発生したため，使用できるメモリを確保できません。エラー詳細情報を基にJavaヒープサイズやPermanent領域の最大サイズなどの設定を変更して，再度コマンドを実行してください。

対処

オプション定義ファイル名がusrconf.batまたはusrconfの場合

Javaヒープ不足のとき
サーバ管理コマンド用のオプション定義ファイル中のUSRCONF_JVM_ARGSキーにJavaVMのオプション-Xmx<size>を指定して，Javaヒープメモリ割り当てプールの最大サイズを拡張してください。

Permanent領域不足のとき
サーバ管理コマンド用のオプション定義ファイル中のUSRCONF_JVM_ARGSキーにJavaVMのオプション-XX:MaxPermSize=<size>を指定して，Permanent領域の最大サイズを拡張してください。

Cヒープ不足のとき
サーバ管理コマンドを実行しているOS上で，実行している不要なアプリケーションを終了してください。

オプション定義ファイル名がadminagentuser.cfgの場合

Javaヒープ不足のとき
運用管理エージェント用オプション定義ファイル中のadd.jvm.argキーにJavaVMのオプション-Xmx<size>を指定して，Javaヒープメモリ割り当てプールの最大サイズを拡張してください。

Permanent領域不足のとき
運用管理エージェント用オプション定義ファイル中のadd.jvm.argキーにJavaVMのオプション-XX:MaxPermSize=<size>を指定して，Permanent領域の最大サイズを拡張してください。

Cヒープ不足のとき
サーバ管理コマンドのAPIを実行しているOS上で，実行している不要なアプリケーションを終了してください。

KDJE37608-E

An attempt to get the path has failed.(path name = aa...aa)

aa...aa：引数

説明

パスの取得に失敗しました。

対処

アプリケーションサーバが正しくインストールされているか確認してください。

KDJE37609-E

The command lock was released on the J2EE server because the request from the command did not come for a long time.

説明

コマンドからのリクエストが長時間届かないため，J2EEサーバ側でコマンドの排他を解除しました。

対処

再度コマンドを実行してください。

KDJE37610-E

aa....aa has been deleted, or an error occurred in a work directory.

aa....aa：アプリケーション名，EJB-JAR名，WAR名，JavaBeans名，ライブラリJAR名，リソースアダプタ名

説明

aa....aaが削除されたか，作業ディレクトリに障害が発生した可能性があります。

対処

再度コマンドを実行してください。

KDJE37612-W

The specified property value will be ignored, because it is invalid.(name = [aa....aa], value = [bb....bb])

aa....aa：タグ名
bb....bb：タグの値

説明

指定されたプロパティの値は無効のため無視します。

対処

bb....bbの値に問題がないかを確認してください。

KDJE37613-W

The tag which cannot be specified to [aa....aa] was specified.(name = [bb....bb])

aa....aa：EJB1.1，EJB2.0，またはEJB2.1
bb....bb：タグ名

説明

設定できないタグが指定されました。設定を無視して処理を続行します。

対処

属性ファイル中のタグの指定を見直してください。

KDJE39001-I

The web container is now starting. (server name = aa....aa)

aa....aa：サーバ名

説明

Webコンテナを起動します。

KDJE39002-I

The web container is now stopping. (server name = aa....aa)

aa....aa：サーバ名

説明

Webコンテナを終了します。

KDJE39003-I

The web container started. (server name = aa....aa)

aa....aa：サーバ名

説明

Webコンテナを起動しました。

KDJE39004-I

The web container stopped. (server name = aa....aa)

aa....aa：サーバ名

説明

Webコンテナを終了しました。

KDJE39005-E

The web container aa....aa cannot be started. bb....bb

aa....aa：サーバ名
bb....bb：エラー内容

説明

Webコンテナを起動できません。

対処

このメッセージの前に出力されたメッセージの対処をしてください。

このメッセージの前に要因が特定できるメッセージが出力されていない場合，保守員に連絡してください。

KDJE39006-E

The web container aa....aa cannot be stopped. bb....bb

aa....aa：サーバ名
bb....bb：エラー内容

説明

Webコンテナを終了できません。

対処

このメッセージの前に出力されたメッセージの対処をしてください。

このメッセージの前に要因が特定できるメッセージが出力されていない場合，保守員に連絡してください。

KDJE39007-E

The property file could not be accessed. (property file = aa....aa)

aa....aa：ファイル名

説明

システムプロパティファイル（sysconf.properties）またはユーザプロパティファイル（usrconf.properties）にアクセスできません。

対処

aa....aaのファイルにアクセスできるかどうかを確認して，cjstartwebコマンドまたはcjstopwebコマンドを再度実行してください。

KDJE39008-W

An invalid property is specified. The default value will be used. (aa....aa = bb....bb, default value = cc....cc)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：値
cc....cc：デフォルト値

説明

プロパティ値が不正です。

デフォルト値を使用します。

対処

aa....aaのプロパティをデフォルト値から変更する場合は，aa....aaのプロパティ値を修正して，WebコンテナサーバまたはJ2EEサーバを，停止または再起動してください。

KDJE39009-W

The property value is not specified. The default value will be used. (property = aa....aa, default value = bb....bb)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：デフォルト値

説明

プロパティ値が指定されていません。

デフォルト値を使用します。

対処

aa....aaのプロパティをデフォルト値から変更する場合は，aa....aaのプロパティ値を修正して，WebコンテナサーバまたはJ2EEサーバを，停止または再起動してください。

KDJE39010-W

Adjusted property aa....aa : bb....bb to cc....cc.

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：調節前の値
cc....cc：調節後の値

説明

プロパティ値を調節します。

対処

webserver.connector.inprocess_http.*で指定されている値を調節します。調節後の値が適切でないときは，プロパティ値間の関係を見直して，正しい値を再設定してください。

KDJE39011-E

An attempt to read aa....aa file has failed. bb....bb

aa....aa：ファイル名
bb....bb：エラー内容

説明

web-users.xmlまたはhitachi_web.propertiesの読み込みに失敗しました。

対処

aa....aaがweb-users.xmlの場合

bb....bbの内容がNot foundのとき
web-users.xmlが見つかりません。cjwebsetupコマンドによってセットアップされたサーバを起動してください。セットアップが正しく完了している場合は，該当ファイルが存在するかどうかを確認したあと，再度起動してください。

bb....bbの内容がInvalid fileのとき
ファイルにアクセスできない，またはファイルの内容が不正です。ファイルのアクセス権限，およびファイルの内容を確認して，再度起動してください。

aa....aaがhitachi_web.propertiesの場合

bb....bbの内容がInvalid fileのとき
ファイルにアクセスできない，またはファイルの内容が不正です。ファイルのアクセス権限，およびファイルの内容を確認してください。J2EEサーバモードの場合，再度デプロイしてください。アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。サーブレットエンジンモードの場合，再度起動してください。

KDJE39012-W

An invalid property is specified. The default value will be used. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, cc....cc = dd....dd, default value = ee....ee)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：プロパティ名
dd....dd：値
ee....ee：デフォルト値

説明

hitachi_web.propertiesに指定されたプロパティ値が不正です。

デフォルト値を使用します。ユーザプロパティファイルにプロパティを設定している場合，その値がコンテキストのデフォルト値になります。

対処

bb....bbのプロパティをデフォルト値から変更する場合は，bb....bbのプロパティ値を変更してください。

J2EEサーバモードの場合

修正したあと，再度デプロイしてください。アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

修正したあと，再度起動してください。

KDJE39013-W

The property value is not specified. The default value will be used. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, property = cc....cc, default value = dd....dd)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：プロパティ名
dd....dd：デフォルト値

説明

hitachi_web.propertiesにプロパティ値が指定されていません。

デフォルト値を使用します。ユーザプロパティファイルにプロパティを設定している場合，その値がコンテキストのデフォルト値になります。

対処

bb....bbのプロパティをデフォルト値から変更する場合は，bb....bbのプロパティ値を変更してください。

J2EEサーバモードの場合

修正したあと，再度デプロイしてください。アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

修正したあと，再度起動してください。

KDJE39015-W

Exception occurred in stopping Web container aa....aa : bb....bb.

aa....aa：サーバ名
bb....bb：例外情報

説明

Webコンテナの停止処理で例外が発生しました。

停止処理は継続します。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE39016-E

The WAR file could not be expanded. (WAR file = aa....aa, expanded file = bb....bb)

aa....aa：WARファイル名
bb....bb：展開されるファイル名

説明

WARファイル（aa....aa）からファイル（bb....bb）の展開に失敗しました。

ファイルへのアクセス権がないか，またはWARファイルの内容が不正である可能性があります。

対処

ファイルのアクセス権およびWARファイルの内容を確認したあと，再度デプロイを実行してください。

KDJE39017-E

The http server on port aa....aa could not be started.

aa....aa：ポート番号

説明

簡易Webサーバを，指定されたポート番号（aa....aa）で起動できませんでした。

指定された簡易Webサーバのポート番号が，ほかのプロセスで使用されている可能性があります。

簡易Webサーバのポート番号は，ユーザプロパティファイルのweb.server.connector.http.portキーまたはejbserver.http.portキーで指定できます。

なお，ユーザプロパティファイルで指定していない場合，ポート番号「8080」をデフォルト値として使用します。

対処

ほかのプロセスで使用されていないポート番号を指定したあと，再起動してください。

KDJE39018-I

The web application reload processing has finished. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名

説明

Webアプリケーションのリロードが完了しました。

KDJE39019-E

An error occurred during a web application reload processing. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名

説明

Webアプリケーションのリロード中にエラーが発生しました。

対処

リロード処理中に次のどれかの問題が発生しています。このメッセージの直前に問題が発生した原因となるエラーメッセージがメッセージログに出力されます。確認して対処してください。

フィルタの初期化処理でエラーが発生

リスナの初期化処理でエラーが発生

web.xmlの<servlet><load-on-startup>要素に0以上の値を指定したサーブレットの初期化処理でエラーが発生

web.xmlの<servlet><load-on-startup>要素に0以上の値を指定したJSPのコンパイルまたは初期化処理でエラーが発生

永続化ユニットの再読み込みでエラーが発生

KDJE39020-E

An error occurred in analyzing web.xml at line aa....aa. Initialization of the web application will be stopped. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc)

aa....aa：行番号
bb....bb：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
cc....cc：コンテキストルート名

説明

web.xml解析中にエラーが発生しました。

Webアプリケーションの初期化を中止します。

対処

web.xmlの行番号で示された個所を修正し，再度デプロイを実行してくだい。

XMLの書式，または内容が不正な場合，Webサーブレットログに「KDJE39308-E」のメッセージが出力されます。「KDJE39308-E」のメッセージが出力された場合，詳細情報を基にweb.xmlを修正してください。

また，タグの指定順序がXMLのスキーマ定義に合っていない場合は，そのタグを含む終了タグの行番号が表示されることがあります。このため，行番号で示されるタグに含まれるタグの指定順序がXMLのスキーマ定義に合っているかどうかを確認してください。

なお，J2EEサーバモードでは，J2EEサーバがアプリケーションのインポート時，およびデプロイ時にJ2EEサーバ内部でweb.xmlを書き換えます。行番号は，web.xmlを書き換えた後の行番号となりますので，エラーの個所については，展開ディレクトリ形式を使用している場合アプリケーションディレクトリ以下の該当するWebアプリケーションのweb.xmlを確認してください。アーカイブ形式のデプロイを使用している場合，エクスポートしたEARファイルに含まれるweb.xmlを確認してください。

KDJE39021-W

web.xml could not be found. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名

説明

web.xmlが見つかりませんでした。

WEB-INF/web.xmlが含まれていないWebアプリケーションをデプロイしたか，Webアプリケーションのデプロイ先ディレクトリに該当するweb.xmlが存在しないか，またはアクセス権がない可能性があります。

対処

WEB-INF/web.xmlを読み込み可能にしたあと，再度デプロイを実行してください。

KDJE39022-E

A servlet class aa....aa or a class it depends on could not be found.

aa....aa：サーブレットクラス名

説明

サーブレットクラス，またはそれが依存するクラスが見つかりませんでした。

要因として，次のことが考えられます。

サーブレットの実行に必要なクラスが含まれていないWARファイルをデプロイしたか，WARファイルのデプロイ先ディレクトリからサーブレットの実行に必要なクラスが削除された。

サーブレットの実行に必要なクラスへのアクセス権限が与えられていない。

対処

サーブレットの実行に必要なクラスをWebアプリケーションに含めるようにしてください。また，クラスファイル，JARファイルが適切なアクセス権限となっているかを確認してください。与えられていない場合は適切なアクセス権限を設定してください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39023-I

The web application resource was modified. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, resource = cc....cc)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：更新されたリソースの絶対パス

説明

Webアプリケーションのリソース（aa....aa）が更新されました。

KDJE39024-I

The web application resource was removed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, resource = cc....cc)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：削除されたリソースの絶対パス

説明

Webアプリケーションのリソース（aa....aa）が削除されました。

KDJE39025-E

The web container server could not be connected. (server name = aa....aa)

aa....aa：サーバ名

説明

Webコンテナサーバ（aa....aa）に接続できませんでした。

Webコンテナサーバが起動していないか，またはWebコンテナサーバの起動中にユーザプロパティファイルに設定したwebserver.shutdown.port値が変更されている可能性があります。

対処

aa....aaのWebコンテナサーバが起動しているかどうかを確認してください。

Webコンテナサーバが起動している場合は，状況に応じて次の対処をしてください。

webserver.shutdown.port値を変更しているときは，Webコンテナサーバ起動時の設定に戻して，再度cjstopwebコマンドを実行してください。

webserver.shutdown.port値を変更していないときは，Webコンテナサーバのプロセスをタスクマネージャ（Windowsの場合）などで強制的に停止してください。

なお，webserver.shutdown.port値を指定していない場合は，デフォルト値として「8005」が設定されています。

KDJE39027-E

The port aa....aa for the shutdown request could not be opened.

aa....aa：ポート番号

説明

Webコンテナサーバ終了要求受信用ポート（aa....aa）を開けませんでした。

指定されたWebコンテナサーバ終了要求受信用ポート番号が，ほかのプロセスで使用されている可能性があります。

Webコンテナサーバ終了要求受信用ポート番号は，ユーザプロパティファイルのwebserver.shutdown.portキーで指定できます。ユーザプロパティファイルで指定していない場合は，ポート番号を「8005」のデフォルト値として使用します。

対処

ほかのプロセスで使用されていないポート番号を指定したあと，再起動してください。

KDJE39028-W

Security manager denied the access to the resource. (resource = aa....aa)

aa....aa：リソース名

説明

セキュリティポリシーで許可されていないシステムリソースに対してアクセスしたため，セキュリティマネージャによってリソース（aa....aa）へのアクセスが拒否されました。

対処

要求したリソースへのアクセスが妥当かどうかを確認してください。

KDJE39030-W

The web container server aa....aa received the shutdown request to the web container server bb....bb.

aa....aa：サーバ名
bb....bb：サーバ名

説明

Webコンテナサーバ（aa....aa）は，Webコンテナサーバ（bb....bb）への終了要求を受信しました。

KDJE39031-E

The port aa....aa for the communication with the web server could not be opened.

aa....aa：ポート番号

説明

Webサーバ（リダイレクタ）との通信用のポートを，指定されたポート番号（aa....aa）で起動できませんでした。

ユーザプロパティファイルに設定されたWebサーバ（リダイレクタ）との通信用のポート番号（aa....aa）が，ほかのプロセスで使用されている可能性があります。

Webサーバ（リダイレクタ）との通信用のポート番号は，ユーザプロパティファイルのwebserver.connector.ajp13.portキーで指定できます。ユーザプロパティファイルで指定していない場合は，ポート番号を「8007」のデフォルト値として使用します。

対処

ほかのプロセスで使用されていないポート番号を指定したあと，再起動してください。

KDJE39032-I

The specified value of aa....aa property was applied to bb....bb property. (value = cc....cc)

aa....aa：旧バージョンのプロパティ名
bb....bb：現在のバージョンのプロパティ名
cc....cc：プロパティの値

説明

旧バージョンのプロパティ（aa....aa）が指定されています。

現在サポートしているプロパティ（bb....bb）に，旧バージョンのプロパティに指定された値（cc....cc）を適用しました。

KDJE39033-E

Cosminexus Component Container is not installed correctly. (cause = aa....aa)

aa....aa：保守情報

説明

Cosminexus Component Containerが正しくインストールされていません。

対処

WebコンテナサーバまたはJ2EEサーバを正しくインストールしてください。

KDJE39035-E

The user property file is invalid. (property file = aa....aa)

aa....aa：プロパティファイル名

説明

ユーザプロパティファイル（aa....aa）の内容が不正です。

対処

ユーザプロパティファイルの内容を見直して，cjstartwebコマンドまたはcjstopwebコマンドを再度実行してください。

KDJE39036-E

The web container server was terminated because it is out of memory. (server name = aa....aa)

aa....aa：サーバ名

説明

メモリ不足のためWebコンテナサーバ（aa....aa）を終了します。

対処

システムが利用できるメモリ使用量を確保して，Webコンテナサーバを再起動してください。

KDJE39037-I

aa....aa

aa....aa：引数に指定した文字列または引数に指定した例外オブジェクトのスタックトレース

説明

javax.servlet.ServletContextクラスのlogメソッド，またはjavax.servlet.GenericServletクラスのlogメソッドの引数に指定した文字列が出力されます。第2引数に例外オブジェクトを指定した場合，指定した例外オブジェクトのスタックトレースが行単位に出力されます。

KDJE39038-E

The user property file could not be found. (property file = aa....aa)

aa....aa：プロパティファイル名

説明

ユーザプロパティファイル（aa....aa）が見つかりませんでした。

対処

プロパティファイルが存在するかどうかを確認して，cjstartwebコマンドまたはcjstopwebコマンドを再度実行してください。

KDJE39039-E

The request data from the web server is invalid.

説明

Webサーバ（リダイレクタ）から転送されたリクエスト情報が不正です。

Webサーバに登録しているリダイレクタが，このバージョンではサポートされていないバージョンのリダイレクタか，またはリダイレクタから送信されたリクエスト以外のデータを受信した可能性があります。

対処

リダイレクタのバージョンがサポートされているバージョンであるかどうかを確認してください。また，WebコンテナがWebサーバとの通信に使用するポートに，直接HTTPリクエストを送信するなど，不正なデータを送信していないかどうかも確認してください。

KDJE39040-E

The web container server abnormally terminated. (server name = aa....aa)

aa....aa：サーバ名

説明

予期しないエラーが発生したため，Webコンテナサーバ（aa....aa）は異常終了しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE39041-E

An error occurred in reading web.xml. Initialization of the web application will be stopped. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名

説明

web.xmlの読み込み時にエラーが発生しました。

Webアプリケーションの初期化を中止します。web.xmlへのアクセス権限が与えられていない可能性があります。

対処

適切なアクセス権限を設定したあと，再度デプロイを実行してください。

KDJE39042-W

An invalid property is specified. This property is ignored. (aa....aa = bb....bb)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：値

説明

プロパティ値（bb....bb）が不正です。

プロパティ（aa....aa）の値を無視します。

対処

aa....aaのプロパティの値を設定する場合は，aa....aaのプロパティ値を正しく記述して，再起動してください。

KDJE39045-E

The temporary directory of the web application could not be created. Initialization of the web application will be stopped. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名

説明

JSP用テンポラリディレクトリ以下に作成される，Webアプリケーションのテンポラリディレクトリを作成できませんでした。

Webアプリケーションの初期化を中止します。Webアプリケーションのテンポラリディレクトリを作成，またはアクセス権限が与えられていない可能性があります。

対処

適切なアクセス権限を設定したあと，再度デプロイを実行してください。

KDJE39046-W

The temporary files of the web application could not be deleted. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名

説明

Webアプリケーションのテンポラリファイルを削除できませんでした。

Webアプリケーションのテンポラリディレクトリ以下のファイルへのアクセス権限が与えられていない可能性があります。

対処

テンポラリディレクトリ以下のファイルを削除して，適切なアクセス権限を設定してください。

KDJE39047-E

An invalid context root name is specified. Initialization of the web application will be stopped. (context root = aa....aa)

aa....aa：コンテキストルート名

説明

コンテキストルート名（aa....aa）が不正です。

Webアプリケーションの初期化を中止します。

コンテキストルート名は，英数字または次に示す記号から作成されたURLとして正当な形式の文字列である必要があります。

/ @ & + $ , - _ . ! ' ( ) %

ただし，'%'は，エスケープとして（"%20"など）だけ利用できます。

対処

コンテキストルート名を修正したあと，再度デプロイを実行してください。

URLとして正当な文字列形式については，RFC2396を参照してください。

KDJE39048-E

The webapps directory could not be accessed.

説明

webappsディレクトリにアクセスできません。

webappsディレクトリが存在しない，またはアクセス権限がない可能性があります。

対処

webappsディレクトリを作成，または適切なアクセス権限を設定して，Webアプリケーションを配置したあと，Webコンテナサーバを再起動してください。

KDJE39049-E

There is no web application to deploy.

説明

デプロイするWebアプリケーションが存在しません。

対処

webappsディレクトリにWebアプリケーションを配置したあと，Webコンテナサーバを再起動してください。

KDJE39050-I

The web application resource was added. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, resource = cc....cc)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：追加したリソースの絶対パス

説明

Webアプリケーションのリソースが追加されました。

KDJE39051-E

The JSP file could not be found. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, JSP file = cc....cc)

aa....aa：JSPファイルのWebアプリケーション内のパス
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：JSPファイルのWebアプリケーション内のパス

説明

JSPファイルが見つかりませんでした。

対処

JSPファイルを追加し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合，JSPファイルを追加するか再度デプロイを実行してください。

展開ディレクトリ形式のアプリケーションでJ2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合，アプリケーションを停止させJSPファイルを追加しアプリケーションを再度開始するか，再度デプロイを実行してください。

アーカイブ形式のアプリケーションの場合，再度デプロイを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，JSPファイルを追加するか再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，Webコンテナサーバを停止させJSPファイルを追加しWebコンテナサーバを再起動するか，再度デプロイを実行してください。

KDJE39052-I

The JSP file or the file used by the JSP file was modified. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, file = cc....cc)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：ファイルの絶対パス

説明

J2EEサーバモードの場合

JSPファイルまたはJSPファイルによって使用されるファイル（cc....cc）が更新されました。

JSPファイルによって使用されるファイルとは次を示します。

タグファイル（JARファイル内のタグファイルは除く）

includeディレクティブでインクルードされるファイル

web.xmlのinclude-preludeおよびinclude-codaでインクルードされるファイル

タグライブラリ・ディスクリプタ（TLD）ファイル（JARファイル内のTLDファイルは除く）

サーブレットエンジンモードの場合

JSPファイル（cc....cc）が更新されました。

KDJE39053-I

The JSP file or the file used by the JSP file was removed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, file = cc....cc)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート
cc....cc：ファイルの絶対パス

説明

J2EEサーバモードの場合

JSPファイルまたはJSPファイルによって使用されるファイル（cc....cc）が削除されました。

JSPファイルによって使用されるファイルとは次を示します。

タグファイル（JARファイル内のタグファイルは除く）

includeディレクティブでインクルードされるファイル

web.xmlのinclude-preludeおよびinclude-codaでインクルードされるファイル

タグライブラリ・ディスクリプタ（TLD）ファイル（JARファイル内のTLDファイルは除く）

サーブレットエンジンモードの場合

JSPファイル（cc....cc）が削除されました。

KDJE39054-I

The JSP reload processing per JSP file has finished. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, file = cc....cc)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート
cc....cc：JSP事前コンパイル機能を使用している場合はJSPファイルから生成されたクラスファイルの絶対パス。JSP事前コンパイル機能を使用していない場合はJSPファイルの絶対パス。

説明

JSP事前コンパイル機能を使用している場合

JSPファイル（cc....cc）から生成されたクラスのリロードを完了しました。

JSP事前コンパイル機能を使用していない場合

JSPファイル（cc....cc）を再コンパイルし，生成されたクラスのリロードを完了しました。

KDJE39055-E

An error occurred in analyzing the tag library descriptor file at line aa....aa. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc, TLD = dd....dd)

aa....aa：行番号
bb....bb：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモード，cjjspcコマンド，またはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
cc....cc：J2EEサーバモードまたはサーブレットエンジンモードの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
dd....dd：TLDファイルのパス

説明

タグライブラリ・ディスクリプタ（TLD）ファイルの解析中にエラーが発生しました。

TLDファイルのパスdd....ddが次の形式で出力されます。

Webアプリケーション内のTLDファイルの場合
Webアプリケーション内のパス

Webアプリケーション内のJARファイルに格納されたTLDファイルの場合
JARファイルのWebアプリケーション内のパス（entry = <JARファイル内のパス>）

ライブラリJAR内のTLDファイルの場合
LIB（TLDファイルが格納されたJARファイルのJ2EEアプリケーションのルートからのパス）（entry = <JARファイル内のパス>）

cjjspcコマンドでクラスパスに指定したJARファイル内のTLDファイルの場合
LIB（TLDファイルが格納されたJARファイルの絶対パス）（entry = <JARファイル内のパス>）

対処

TLDファイルの行番号で示された個所を修正してください。Webアプリケーションの開始時で，XMLの書式，または内容が不正な場合，Webサーブレットログまたはコンソールに「KDJE39308-E」のメッセージが出力されます。「KDJE39308-E」のメッセージが出力された場合，詳細情報を基にTLDファイルを修正してください。

また，タグの指定順序がXMLのスキーマ定義に合っていない場合は，そのタグを含む終了タグの行番号が表示されることがあります。そのため，行番号で示されるタグに含まれるタグの指定順序がXMLのスキーマ定義に合っているかどうかを確認してください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39056-E

An exception was raised in executing the request. (request URL = aa....aa, exception = bb....bb)

aa....aa：リソース名
bb....bb：例外名

説明

リクエストの実行で例外が発生しました。

対処

例外がスローされた要因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39057-E

The status code aa....aa was returned in executing the request. (request URL = bb....bb)

aa....aa：ステータスコード
bb....bb：リソース名（Webサーバ連携機能または簡易Webサーバ使用時，URLが正規化できない場合は空文字列）

説明

リクエストの実行がステータスコード（aa....aa）で終了しました。

対処

サーブレットまたはJSPがメッセージに表示されているステータスコードを返した要因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39058-I

Could not output the error page because the response was already committed. (error page = aa....aa)

aa....aa：エラーページのリソース名

説明

レスポンスがコミット済みのため，エラーページを表示できませんでした。

KDJE39059-E

An exception was raised in outputting the error page. (error page = aa....aa, exception = bb....bb)

aa....aa：エラーページのリソース名
bb....bb：例外名

説明

エラーページの表示で例外が発生しました。

対処

エラーページのサーブレットまたはJSPから例外がスローされた要因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39060-E

The status code aa....aa was returned in outputting the error page. (error page = bb....bb)

aa....aa：ステータスコード
bb....bb：エラーページのリソース名

説明

エラーページの表示がステータスコード（aa....aa）で終了しました。

対処

エラーページのサーブレットまたはJSPがメッセージに表示されているステータスコードを返した要因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39061-E

aa....aa

aa....aa：例外のスタックトレース

説明

サーブレットまたはJSPからスローされた例外のスタックトレースを行単位で出力します。

出力する例外がroot causeを指定しているjavax.servlet.ServletException例外，javax.servlet.jsp.JspException例外，またはjavax.servlet.jsp.el.ELException例外の場合は，root causeのスタックトレースも行単位で出力します。

対処

サーブレットまたはJSPがメッセージに表示されている例外をスローした要因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39062-W

An invalid value was specified in the cookie. This cookie was ignored. (aa....aa = bb....bb, request URL = cc....cc)

aa....aa：不正と判断された文字を含むCookieの名前
bb....bb：不正と判断された文字を含むCookieの値
cc....cc：リクエストされたURL

説明

Cookieに2バイト文字などを含む名前または値を使用しています。

このCookieを無視して，レスポンスには含みません。

対処

2バイトコードなどをCookieに含めたい場合は，あらかじめURLエンコードなどを行ってから，Cookieに設定してください。

KDJE39096-E

The filter class aa....aa or a class it depends on could not be found. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc)

aa....aa：フィルタクラス名
bb....bb：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
cc....cc：コンテキストルート名

説明

フィルタクラス（aa....aa）またはそれが依存するクラスが見つかりませんでした。

Webアプリケーションの開始時の場合，処理を中断します。

リロード時の場合，このフィルタを無視してリロード処理を続行します。

対処

フィルタの実行に必要なクラスをWebアプリケーションに含めるようにしてください。また，クラスファイル，JARファイルが適切なアクセス権限となっているかを確認してください。与えられていない場合は適切なアクセス権限を設定してください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39097-E

An invalid filter class aa....aa is specified. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc)

aa....aa：フィルタクラス名
bb....bb：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
cc....cc：コンテキストルート名

説明

不正なフィルタクラス（aa....aa）が指定されました。

Webアプリケーションの初期化を中止します。

フィルタクラスは，javax.servlet.Filterインタフェースを実装した，引数を取らないコンストラクタを持つクラスでなければなりません。

Webアプリケーションの開始時の場合，処理を中断します。

リロード時の場合，このフィルタを無視してリロード処理を続行します。

対処

適切なフィルタクラスをWebアプリケーションに含めるようにしてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39098-E

An exception aa....aa was raised in initialization of the filter class bb....bb. Initialization of the web application will be stopped. (J2EE application = cc....cc, context root = dd....dd)

aa....aa：例外名
bb....bb：フィルタクラス名
cc....cc：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
dd....dd：コンテキストルート名

説明

フィルタクラス（bb....bb）の初期化で例外が発生しました。

Webアプリケーションの開始時の場合，処理を中断します。

リロード時の場合，このフィルタを無視してリロード処理を続行します。

対処

フィルタクラスの初期化で例外が発生した要因を取り除いてください。

Dependency Injection処理でエラーが発生した場合，このメッセージの直前にエラーメッセージがメッセージログに出力されます。確認して対処してください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39099-E

An exception aa....aa was raised in the destroy method of the filter class bb....bb. (J2EE application = cc....cc, context root = dd....dd)

aa....aa：例外名
bb....bb：フィルタクラス名
cc....cc：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
dd....dd：コンテキストルート名

説明

フィルタクラス（bb....bb）の解放で例外が発生しました。

例外を無視して処理を続行します。

対処

フィルタクラスの解放で例外が発生した要因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39100-E

The listener class aa....aa or a class it depends on could not be found. Initialization of the web application will be stopped. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc)

aa....aa：リスナクラス名
bb....bb：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
cc....cc：コンテキストルート名

説明

リスナクラス（aa....aa）またはそれが依存するクラスが見つかりませんでした。

Webアプリケーションの開始時の場合，処理を中断します。

リロード時の場合，このリスナを無視してリロード処理を続行します。

対処

リスナの実行に必要なクラスをWebアプリケーションに含めるようにしてください。また，クラスファイル，JARファイルが適切なアクセス権限となっているかを確認してください。与えられていない場合は適切なアクセス権限を設定してください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39101-E

An invalid listener class aa....aa is specified. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc)

aa....aa：リスナクラス名
bb....bb：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
cc....cc：コンテキストルート名

説明

不正なリスナクラス（aa....aa）が指定されました。 リスナクラスは，次に示すインタフェースを一つ以上実装し，かつ引数のないコンストラクタを持つクラスである必要があります。

またWebアプリケーションのバージョンがServlet 2.3の場合，リスナはServlet 2.4から追加されたインタフェースを実装してはいけません。

Webアプリケーションの開始時の場合，処理を中断します。

リロード時の場合，このリスナを無視してリロード処理を続行します。

WebアプリケーションのバージョンがServlet 2.4以降の場合

javax.servlet.ServletContextListener

javax.servlet.ServletContextAttributeListener

javax.servlet.http.HttpSessionListener

javax.servlet.http.HttpSessionAttributeListener

javax.servlet.ServletRequestListener

javax.servlet.ServletRequestAttributeListener

WebアプリケーションのバージョンがServlet 2.3の場合

javax.servlet.ServletContextListener

javax.servlet.ServletContextAttributeListener

javax.servlet.http.HttpSessionListener

javax.servlet.http.HttpSessionAttributeListener

対処

適切なリスナクラスをWebアプリケーションに含めるようにしてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39102-E

An exception aa....aa was raised in initialization of the listener class bb....bb. (J2EE application = cc....cc, context root = dd....dd)

aa....aa：例外名
bb....bb：リスナクラス名
cc....cc：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
dd....dd：コンテキストルート名

説明

リスナクラス（bb....bb）の初期化で例外が発生しました。

Webアプリケーションの開始時の場合，処理を中断します。

リロード時の場合，このリスナを無視してリロード処理を続行します。

対処

リスナクラスの初期化で例外が発生した要因を取り除いてください。

Dependency Injection処理でエラーが発生した場合，このメッセージの直前にエラーメッセージがメッセージログに出力されます。確認して対処してください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39103-E

An exception aa....aa was raised in notification of the listener class bb....bb. (J2EE application = cc....cc, context root = dd....dd)

aa....aa：例外名
bb....bb：リスナクラス名
cc....cc：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
dd....dd：コンテキストルート名

説明

リスナクラス（bb....bb）の初期化で例外が発生しました。

Webアプリケーションの開始時の場合，開始処理を続行します。

リロード時の場合，リロード処理を続行します。

対処

リスナクラスの実行で例外が発生した要因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39104-E

The tag library validator class aa....aa or a class it depends on could not be found. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc)

aa....aa：タグライブラリバリデータクラス名
bb....bb：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモード，またはcjjspcコマンド，またはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
cc....cc：J2EEサーバモード，またはサーブレットエンジンモードの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンド，またはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列

説明

タグライブラリバリデータクラス（aa....aa）またはそれが依存するクラスが見つかりませんでした。

要因として，次のことが考えられます。

タグライブラリバリデータ実行に必要なクラスが含まれていないか，WARファイルデプロイ先ディレクトリからタグライブラリバリデータ実行に必要なクラスを削除したあと，タグライブラリバリデータを利用するJSPファイルをコンパイルした。

タグライブラリバリデータの実行に必要なクラスへのアクセス権限が与えられていない。

対処

タグライブラリバリデータの実行に必要なクラスをWebアプリケーションに含めるようにしてください。また，クラスファイル，JARファイルが適切なアクセス権限となっているかを確認してください。与えられていない場合は適切なアクセス権限を設定してください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39105-E

An invalid tag library validator class aa....aa is specified. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc)

aa....aa：タグライブラリバリデータクラス名
bb....bb：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードまたはcjjspcコマンド，またはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
cc....cc：J2EEサーバモード，またはサーブレットエンジンモードの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンド，またはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列

説明

不正なタグライブラリバリデータクラス（aa....aa）が指定されました。

タグライブラリバリデータクラスは，javax.servlet.jsp.tagext.TagLibraryValidatorクラスを継承した，引数を取らないコンストラクタを持つクラスでなければなりません。

対処

適切なタグライブラリバリデータクラスをWebアプリケーションに含めるようにしてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39106-E

An exception aa....aa was raised in initialization of the tag library validator class bb....bb. (J2EE application = cc....cc, context root = dd....dd)

aa....aa：例外名
bb....bb：タグライブラリバリデータクラス名
cc....cc：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモード，またはcjjspcコマンド，またはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
dd....dd：J2EEサーバモードまたはサーブレットエンジンモードの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンド，またはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列

説明

タグライブラリバリデータクラス（bb....bb）の初期化で例外が発生しました。

対処

タグライブラリバリデータクラスの初期化で例外が発生した要因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39107-E

An exception aa....aa was raised in validation of the JSP file or the tag file by the tag library validator class bb....bb. (J2EE application = cc....cc, context root = dd....dd)

aa....aa：例外名
bb....bb：タグライブラリバリデータクラス名
cc....cc：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモード，またはcjjspcコマンド，またはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
dd....dd：J2EEサーバモードまたはサーブレットエンジンモードの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンド，またはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列

説明

J2EEサーバモードまたはcjjspcコマンドの場合

タグライブラリバリデータクラス（bb....bb）のJSPファイルまたはタグファイルの検証で，例外が発生しました。

サーブレットエンジンモードまたはcjjsp2javaコマンドの場合

タグライブラリバリデータクラス（bb....bb）のJSPファイルの検証で，例外が発生しました。

対処

タグライブラリバリデータクラスのJSPファイルまたはタグファイルの検証で例外が発生した要因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39108-E

An exception aa....aa was raised in the release method of the tag library validator class bb....bb. (J2EE application = cc....cc, context root = dd....dd)

aa....aa：例外名
bb....bb：タグライブラリバリデータクラス名
cc....cc：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモード，またはcjjspcコマンド，またはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
dd....dd：J2EEサーバモードまたはサーブレットエンジンモードの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンド，またはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列

説明

タグライブラリバリデータクラス（bb....bb）の解放で例外が発生しました。

対処

タグライブラリバリデータクラスの解放で例外が発生した要因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39111-E

aa....aa

aa....aa：例外のスタックトレース

説明

フィルタクラスの初期化でスローされた例外のスタックトレースを行単位で出力します。

対処

フィルタクラスがメッセージに表示されている例外をスローした要因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39112-E

aa....aa

aa....aa：例外のスタックトレース

説明

フィルタクラスの解放でスローされた例外のスタックトレースを行単位で出力します。

対処

フィルタクラスの解放で例外が発生した原因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39113-E

aa....aa

aa....aa：例外のスタックトレース

説明

リスナクラスの初期化でスローされた例外のスタックトレースを行単位で出力します。

対処

リスナクラスがメッセージに表示されている例外をスローした要因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39114-E

aa....aa

aa....aa：例外のスタックトレース

説明

リスナクラスの実行でスローされた例外のスタックトレースを行単位で出力します。

対処

リスナクラスの実行で例外が発生した原因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39115-E

aa....aa

aa....aa：例外のスタックトレース

説明

タグライブラリバリデータクラスの初期化でスローされた例外のスタックトレースを行単位で出力します。

対処

タグライブラリバリデータクラスの初期化で例外が発生した原因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39116-E

aa....aa

aa....aa：例外のスタックトレース

説明

J2EEサーバモードまたはcjjspcコマンドの場合

タグライブラリバリデータクラスによるJSPファイルまたはタグファイルの検証でスローされた例外のスタックトレースを行単位で出力します。

サーブレットエンジンモードまたはcjjsp2javaコマンドの場合

タグライブラリバリデータクラスによるJSPファイルの検証でスローされた例外のスタックトレースを行単位で出力します。

対処

タグライブラリバリデータクラスによるJSPファイルまはたタグファイルの検証で例外が発生した原因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39117-E

aa....aa

aa....aa：例外のスタックトレース

説明

タグライブラリバリデータクラスの解放でスローされた例外のスタックトレースを行単位で出力します。

対処

タグライブラリバリデータクラスの解放で例外が発生した原因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39130-W

An error occurred during the data acquisition. (request URL = aa....aa)

aa....aa：リクエストURL

説明

POSTデータ取得中にエラーが発生しました。

次の理由が考えられます。

クライアントがPOSTデータの送信を中断した可能性があります。

クライアントとWebサーバ間の通信が切断された可能性があります。

リダイレクタからのパケットが壊れている可能性があります。

WebサーバとWebコンテナ間に通信障害が発生した可能性があります。

対処

次の内容を確認してください。

Webサーバが正常に稼働しているかどうか。

Webコンテナに対して不正なデータを送信しているアプリケーションはないかどうか。

WebサーバとWebコンテナ間の通信路に問題はないかどうか。

Webサーバと外部ネットワークの通信に問題はないかどうか。

KDJE39131-E

The TagExtraInfo class aa....aa or a class it depends on could not be found. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc, JSP file = dd....dd, tag library = ee....ee)

aa....aa：TagExtraInfoクラス名
bb....bb：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモード，またはcjjspcコマンド，またはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
cc....cc：J2EEサーバモードまたはサーブレットエンジンモードの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンド，またはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
dd....dd：このJSPファイルまたはタグファイルのWebアプリケーション内のパス，cjjsp2javaコマンドではJSPファイルの絶対パス（ただし，JARファイルに格納されたタグファイルの場合，次の書式で出力される。
「JARファイルのWebアプリケーション内のパス（entry = <JARファイル内のパス>）」）
ee....ee：このJSPファイル，またはタグファイルのtaglibディレクティブのuri属性値

説明

TagExtraInfoクラスまたはそれが依存するクラスが見つかりませんでした。

対処

TagExtraInfoクラスの実行に必要なクラスをWebアプリケーションに含めるようにしてください。また，クラスファイル，JARファイルが適切なアクセス権限となっているかを確認してください。与えられていない場合は適切なアクセス権限を設定してください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39132-E

An invalid TagExtraInfo class aa....aa is specified. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc, file = dd....dd, tag library = ee....ee)

aa....aa：TagExtraInfoクラス名
bb....bb：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモード，またはcjjspcコマンド，またはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
cc....cc：J2EEサーバモードまたはサーブレットエンジンモードの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンド，またはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
dd....dd：このJSPファイル，またはタグファイルのWebアプリケーション内のパス，cjjsp2javaコマンドではJSPファイルの絶対パス（ただし，JARファイルに格納されたタグファイルの場合，次の書式で出力される。
「JARファイルのWebアプリケーション内のパス（entry = <JARファイル内のパス>）」）
ee....ee：このJSPファイル，またはタグファイルのtaglibディレクティブのuri属性値

説明

不正なTagExtraInfoクラスが指定されました。

TagExtraInfoクラスは，次の条件を満たしていなければなりません。

TagExtraInfoクラスを継承している。

インタフェース，abstractクラスではない。

Publicなコンストラクタを持っている。

対処

適切なTagExtraInfoクラスをWebアプリケーションに含めるようにしてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39133-E

An exception aa....aa was raised in initialization of the TagExtraInfo class bb....bb. (J2EE application = cc....cc, context root = dd....dd, file = ee....ee, tag library = ff....ff)

aa....aa：例外名
bb....bb：TagExtraInfoクラス名
cc....cc：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモード，またはcjjspcコマンド，またはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
dd....dd：J2EEサーバモードまたはサーブレットエンジンモードの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンド，またはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
ee....ee：このJSPファイルまたはタグファイルのWebアプリケーション内のパス，cjjsp2javaコマンドではJSPファイルの絶対パス（ただし，JARファイルに格納されたタグファイルの場合，次の書式で出力される。
「JARファイルのWebアプリケーション内のパス（entry = <JARファイル内のパス>）」）
ff....ff：このJSPファイル，またはタグファイルのtaglibディレクティブのuri属性値

説明

TagExtraInfoクラスの初期化で例外が発生しました。

対処

TagExtraInfoクラスの初期化で例外が発生した原因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39134-E

The JSP translation failed because a JSP validation error message was reported from the tag library validator. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, file = cc....cc, tag library = dd....dd, number of message = ee....ee)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモード，またはcjjspcコマンド，またはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
bb....bb：J2EEサーバモードまたはサーブレットエンジンモードの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンド，またはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
cc....cc：このJSPファイルまたはタグファイルのWebアプリケーション内のパス，cjjsp2javaコマンドではJSPファイルの絶対パス（ただし，JARファイルに格納されたタグファイルの場合，次の書式で出力される。
「JARファイルのWebアプリケーション内のパス（entry = <JARファイル内のパス>）」）
dd....dd：このJSPファイル，またはタグファイルのtaglibディレクティブのuri属性値
ee....ee：検証エラーメッセージの個数

説明

J2EEサーバモードまたはcjjspcコマンドの場合

タグライブラリバリデータクラスがJSPファイルまたはタグファイルの検証で発見したエラーを報告しました。

サーブレットエンジンモードまたはcjjsp2javaコマンドの場合

タグライブラリバリデータクラスがJSPファイルページの検証で発見したエラーを報告しました。

検証エラーメッセージは「KDJE39135-E」に出力されています。

対処

検証エラーメッセージを参照して，タグライブラリの使用方法を確認してください。検証エラーメッセージはメッセージログまたはコンソールに「KDJE39135-E」のメッセージIDで出力されています。

KDJE39135-E

A validation message. (id = aa....aa, message = bb....bb)

aa....aa：ValidationMessageクラスのgetIdメソッドの戻り値
bb....bb：ValidationMessageクラスのgetMessageメソッドの戻り値

説明

「KDJE39134-E」で発生した検証エラーのメッセージ内容（javax.servlet.jsp.tagext.ValidationMessageクラス）を示します。

ValidationMessageがnullの場合は，aa....aa，bb....bbはnullとなります。

対処

出力されているメッセージを参照して，タグライブラリの使用方法を確認してください。

KDJE39136-E

aa....aa

aa....aa：例外のスタックトレース

説明

TagExtraInfoクラスのインスタンスの生成，または初期化に失敗した時にスローされた例外のスタックトレースを行単位で出力します。

対処

TagExtraInfoクラスの初期化で例外が発生した原因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39139-E

The host name specified in the property webserver.connector.http.permitted.hosts could not be resolved. (host name = aa....aa)

aa....aa：名前解決できなかったホスト名

説明

webserver.connector.http.permitted.hostsに指定されたホスト名は，名前解決できませんでした。

ローカルホストからのアクセスだけを許可して起動します。

対処

指定されたホスト名が名前解決できるかどうかを確認して，再起動してください。

KDJE39140-W

Access to the internal http server from a forbidden host was rejected. (IP address = aa....aa)

aa....aa：アクセスを拒否されたホストのIPアドレス

説明

簡易Webサーバへのアクセスを許可されていないホストからのアクセスが拒否されました。

対処

拒否されたホストからのアクセスを許可する場合は，webserver.connector.http.permitted.hostsにアクセスを許可するホストのIPアドレスまたはホスト名を指定して，再起動してください。

KDJE39141-W

The J2EE server denies access to the URI starting with /ejb/ or /web/ through the web server. (request URI = aa....aa)

aa....aa：リクエストURI

説明

アクセスされたリクエストを拒否しました。

Webサーバ経由でJ2EEサーバモードの場合，"/ejb/"または"/web/"で始まるリクエストは使えません。

KDJE39142-E

An exception aa....aa was raised in the JSP page. The request bb....bb will be forwarded to the errorPage URL cc....cc specified by the JSP page.

aa....aa：例外名
bb....bb：リクエストURI
cc....cc：エラーページURL

説明

JSPで例外が発生しました。

pageディレクティブに指定されたエラーページにリクエストを転送します。

対処

JSPから例外がスローされた要因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39143-E

aa....aa

aa....aa：エラーメッセージ

説明

J2EEサーバモードまたはcjjspcコマンドの場合

JSPファイルまたはタグファイルから生成されたサーブレットのソースコードのコンパイルで，エラーが発生しました。

コンパイルエラーメッセージを行単位で出力します。

サーブレットエンジンモードの場合

JSPファイルから生成されたサーブレットのソースコードのコンパイルで，エラーが発生しました。

コンパイルエラーメッセージを行単位で出力します。

対処

コンパイルエラーが発生した要因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39144-E

An exception aa....aa was raised in invocation of the filter class bb....bb. (filter name = cc....cc)

aa....aa：例外名
bb....bb：フィルタクラス名
cc....cc：フィルタ名

説明

フィルタクラス（bb....bb）のdoFilterメソッド実行中に例外が発生しました。

対処

フィルタクラスのdoFilterメソッドで例外が発生した要因を取り除いてください。

KDJE39145-E

The JSP translation failed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, file = cc....cc) detail = dd....dd

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードまたはcjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
bb....bb：J2EEサーバモードまたはサーブレットエンジンモードの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
cc....cc：このJSPファイルまたはタグファイルのWebアプリケーション内のパス，cjjsp2javaコマンドではJSPファイルの絶対パス（ただし，JARファイルに格納されたタグファイルの場合，次の書式で出力される。
「JARファイルのWebアプリケーション内のパス（entry = <JARファイル内のパス>）」）
dd....dd：JSPファイルまたはタグファイルの解析でエラーが発生した原因

説明

J2EEサーバモードまたはcjjspcコマンドの場合

JSPファイルまたはタグファイルの解析で，エラーが発生しました。

エラーメッセージを行単位で出力します。

サーブレットエンジンモードまたはcjjsp2javaコマンドの場合

JSPファイルの解析で，エラーが発生しました。

エラーメッセージを行単位で出力します。

対処

JSPファイルまたはタグファイルの解析でエラーが発生した原因を取り除いてください。

XML形式のJSPファイルまたはタグファイルの解析でエラーが発生した，またはJSPで指定したタグライブラリ・ディスクリプタの解析でエラーが発生した場合は，KECXで始まるメッセージIDのメッセージが出力されることがあります。KECXで始まるメッセージIDのメッセージについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ メッセージ 3」を参照してください。

Servlet2.5仕様のWebアプリケーションでJSTL，またはJSFを使用している場合，JSTLまたはJSFが適切に設定されていない可能性があります。適切なバージョンのJSTLまたはJSFがクラスパスに追加されているか確認してください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

JSTLまたはJSFが適切に設定されていなかった場合，J2EEサーバを再起動してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンド，またはcjjsp2javaコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39146-E

An exception aa....aa was raised in invocation of the servlet or JSP. (request URL = bb....bb)

aa....aa：例外名
bb....bb：request URL

説明

サーブレットまたはJSPの実行時に例外が発生しました。

リソースがJSPで例外名が次のどれかである場合は，JSPファイルのコンパイルでエラーとなっている可能性があります。

org.apache.jasper.JasperException

org.apache.jasper.compiler.ParseException

org.apache.jasper.compiler.CompileException

対処

サーブレットまたはJSPから例外がスローされた原因を取り除いてください。

Dependency Injection処理でエラーが発生した場合，このメッセージの直前にエラーメッセージがメッセージログに出力されます。確認して対処してください。

JSPが次のどれかの例外をスローしている場合，JSPファイルまたはタグファイルのコンパイルでエラーとなっている可能性があります。JSPファイルまたはタグファイルに問題がないかを確認してください。

org.apache.jasper.JasperException

org.apache.jasper.compiler.ParseException

org.apache.jasper.compiler.CompileException

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39147-E

aa....aa

aa....aa：例外のスタックトレース

説明

フィルタクラスのdoFilterメソッド実行中に発生した例外のスタックトレースを，行単位で出力します。

発生した例外がroot causeを指定しているServletException例外，またはJspException例外の場合，続けてroot causeのスタックトレースを行単位で出力します。

対処

フィルタクラスのdoFilterメソッドがメッセージに表示されている例外をスローした要因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39148-I

aa....aa

aa....aa：JavaVMのバージョン

説明

JavaVMのバージョンを示すメッセージです。

Webコンテナサーバのcjstdout.logに出力されます。

KDJE39149-E

The auth-method tag is not specified in web.xml. Initialization of the web application will be stopped. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名

説明

web.xmlに<auth-constraint>タグを記述した場合，<auth-method>タグで認証メソッドを指定する必要があります。<auth-method>タグが指定されていないため，Webアプリケーションの初期化を中止します。

対処

web.xmlに<auth-method>タグを正しく指定して，再度デプロイを実行してください。

KDJE39150-W

The login-config tag is not specified in web.xml. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名

説明

web.xmlに<auth-constraint>タグを記述した場合，<login-config>タグ内の<auth-method>タグで認証メソッドを指定しないと，特定のリソースにアクセスできなくなる可能性があります。

対処

web.xmlに<login-config>タグを記述して，<auth-method>タグを用いて認証メソッドを指定したあと，再度デプロイを実行してください。

KDJE39151-E

The form-login-config tag is not specified in web.xml. Initialization of the web application will be stopped. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名

説明

FORM認証を使用する場合，web.xmlに<form-login-config>タグを指定する必要があります。<form-login-config>タグが指定されていないため，Webアプリケーションの初期化を中止します。

対処

web.xmlに<form-login-config>タグを指定して，再度デプロイを実行してください。

KDJE39152-E

An exception aa....aa was raised in initialization of the servlet class bb....bb. (J2EE application = cc....cc, context root = dd....dd)

aa....aa：例外名
bb....bb：クラス名
cc....cc：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
dd....dd：コンテキストルート名

説明

サーブレットの初期化で例外が発生しました。

例外が発生した処理は，次のものが考えられます。

クラスのロード処理

インスタンス化処理

サーブレットのinit処理

Dependency Injection処理

対処

サーブレットの初期化で例外が発生した要因を取り除いてください。スタックトレースは，Webサーブレットログに出力されています。

Dependency Injection処理でエラーが発生した場合，このメッセージの直前にエラーメッセージが出力されます。出力先はメッセージログです。確認して対処してください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39153-E

aa....aa

aa....aa：スタックトレース

説明

サーブレットの初期化で発生した例外のスタックトレースを，行単位で出力します。

対処

サーブレットの初期化で，メッセージに表示されている例外が発生した要因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39154-E

An exception aa....aa was raised in initialization of the JSP. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc, file = dd....dd)

aa....aa：例外名
bb....bb：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
cc....cc：コンテキストルート名
dd....dd：このJSPファイルまたはタグファイルのWebアプリケーション内のパス
（ただし，JARファイルに格納されたタグファイルの場合，次の書式で出力される。
「JARファイルのWebアプリケーション内のパス(entry = <JARファイル内のパス>)」）

説明

JSPの初期化で例外が発生しました。

例外が発生した処理としては，次の処理が考えられます。

クラスのロード処理

インスタンス化処理

JSPのinit処理

対処

JSPの初期化で例外が発生した原因を取り除いてください。スタックトレースは，Webサーブレットログに出力されています。

例外名がClassNotFoundExceptionの場合は，次に示す原因で，JSPから生成されたクラスのロード処理に失敗したことが考えられます。

ファイルの読み取り権限がない。

ファイルシステムに障害が発生した。

メモリが不足していた。

原因に応じてエラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードを実行するか，または再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39155-E

aa....aa

aa....aa：スタックトレース

説明

JSPの初期化で発生した例外のスタックトレースを行単位で出力します。

対処

JSPの初期化で，メッセージに表示されている例外が発生した要因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39156-I

A new request is kept waiting until the web application reload processing has finished. The web application reload processing is waiting until all processing requests are finished. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, number of processing requests = cc....cc)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：処理中リクエストの数

説明

リソースの更新を検知しました。

新規リクエストはWebアプリケーションのリロード処理が完了するまで待ち状態になります。

Webアプリケーションのリロード処理はすべての処理中リクエストが完了するまで待ちます。

KDJE39157-I

The web application reload processing is waiting until all processing requests have finished. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, number of processing requests = cc....cc)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：処理中リクエストの数

説明

リソースの更新を検知しました。

Webアプリケーションのリロード処理は，すべての処理中リクエストが完了するまで待ちます。

KDJE39158-I

The web application reload processing is waiting until all processing requests have finished. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, number of processing requests = cc....cc, timeout(sec) = dd....dd)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：処理中リクエストの数
dd....dd：タイムアウトまでの時間

説明

リソースの更新を検知しました。

Webアプリケーションのリロード処理は，すべての処理中リクエストが完了するまで待ちます。リソースの更新を検知したあとの新規リクエストは，処理中リクエストがあり，また最大遅延期間内であればそのまま処理を開始します。

KDJE39159-I

A new request is kept waiting until the web application reload processing has finished. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名

説明

Webアプリケーションのリロード処理を開始するため，新規リクエストはWebアプリケーションのリロード処理が完了するまで待ち状態になります。

KDJE39160-I

A timeout occurred. A new request is kept waiting until the web application reload processing has finished. The web application reload processing is waiting until all processing requests have finished. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, number of processing requests = cc....cc)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：処理中リクエストの数

説明

タイムアウトが発生しました。

新規リクエストを実行待ちにするまでの最大遅延期間が経過しました。新規リクエストは，Webアプリケーションのリロード処理が完了するまで待ち状態になります。Webアプリケーションのリロード処理は，すべての処理中リクエストが完了するまで待ちます。

KDJE39161-I

The web application reload processing will now start. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名

説明

Webアプリケーションのリロード処理を開始します。

KDJE39162-I

The serialization of session objects will now start. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名

説明

セッションオブジェクトのシリアライズ処理を開始します。

KDJE39163-E

The session information file could not be written. All sessions in the web application are lost. (context root = aa....aa, file path = bb....bb)

aa....aa：コンテキストルート名
bb....bb：ファイルパス

説明

セッション情報ファイルに書き込めませんでした。

Webアプリケーション内のすべてのセッションを破棄します。

次の要因が考えられます。

セッション情報ファイルの書き込み権限が与えられていない。

セッション情報ファイルと同じ名前のディレクトリが存在する。

Webコンテナサーバが起動時に作成した，セッション情報ファイルを出力するディレクトリが削除されている。

対処

要因に応じて，対処してください。

KDJE39164-W

The session attribute that is not serializable was found. It will be deleted. (context root = aa....aa, attribute name = bb....bb, class = cc....cc)

aa....aa：コンテキストルート名
bb....bb：属性名
cc....cc：シリアライズできないオブジェクトのクラス名

説明

セッション属性（bb....bb）に，シリアライズできないオブジェクト（cc....cc）があります。

該当する属性を削除します。

対処

セッション属性に登録するオブジェクトは，シリアライズできるオブジェクトにしてください。リロード後も継続してセッション属性を使用する場合は，該当するオブジェクトをシリアライズできるオブジェクトに修正してください。

KDJE39165-E

An attempt to write the session information file has failed. All sessions in the web application are lost. (context root = aa....aa, file path = bb....bb)

aa....aa：コンテキストルート名
bb....bb：ファイルパス

説明

セッション情報ファイルへの書き込みに失敗しました。

Webアプリケーション内のすべてのセッションを破棄します。

対処

ディスクの容量が不足していないかどうか，または異常がないかどうかを確認してください。

KDJE39166-E

An attempt to serialize a session object has failed. All sessions in the web application are lost. (context root = aa....aa, attribute name = bb....bb)

aa....aa：コンテキストルート名
bb....bb：属性名

説明

セッションオブジェクトのシリアライズに失敗しました。

Webアプリケーション内のすべてのセッションを破棄します。

対処

Webサーブレットログに出力される「KDJE39167-E」のスタックトレースの内容を確認して，例外発生の要因となるクラスを対処してください。

KDJE39167-E

aa....aa

aa....aa：例外のスタックトレース

説明

セッションオブジェクトのシリアライズで発生した，例外のスタックトレースを行単位で出力します。

対処

例外発生の要因となるクラスとして出力されたメッセージを確認して，そのクラスに次のどれかの対処をしてください。

例外の要因となるクラスをシリアライズできるように修正する。

例外の要因となるクラスをセッションオブジェクトに含めないように修正する。

例外の要因となるクラスをシリアライズ対象に含めないように修正する。

KDJE39168-I

The serialization of session objects has finished. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, number of sessions = cc....cc, session information file size(byte) = dd....dd)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：シリアライズしたセッション数
dd....dd：セッション情報ファイルのサイズ

説明

セッションオブジェクトのシリアライズ処理が完了しました。

KDJE39169-I

The deserialization of session objects will now start. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名

説明

セッションオブジェクトのデシリアライズ処理を開始します。

KDJE39170-E

The session information file could not be read. All sessions in the web application are lost. (context root = aa....aa, file path = bb....bb)

aa....aa：コンテキストルート名
bb....bb：ファイルパス

説明

セッション情報ファイルの読み込みができませんでした。

Webアプリケーション内のすべてのセッションを破棄します。

次の要因が考えられます。

セッション情報ファイルが存在しない。

セッション情報ファイルの読み込み権限が与えられていない。

セッション情報ファイルと同じ名前のディレクトリが存在する。

対処

要因に応じて，対処してください。

KDJE39171-E

The session information file is invalid. All sessions in the web application are lost. (context root = aa....aa, file path = bb....bb)

aa....aa：コンテキストルート名
bb....bb：ファイルパス

説明

セッション情報ファイルが不正に更新されています。

Webアプリケーション内のすべてのセッションを破棄します。

対処

セッション情報ファイルにはアクセスしないでください。

KDJE39172-E

An attempt to read the session information file has failed. All sessions in the web application are lost. (context root = aa....aa, file path = bb....bb)

aa....aa：コンテキストルート名
bb....bb：ファイルパス

説明

セッション情報ファイルの読み込み中にエラーが発生しました。

Webアプリケーション内のすべてのセッションを破棄します。

対処

ディスクに異常がないかどうかを確認してください。

KDJE39173-E

An attempt to deserialize a session object has failed. All sessions in the web application are lost. (context root = aa....aa, attribute name = bb....bb)

aa....aa：コンテキストルート名
bb....bb：属性名

説明

セッションオブジェクトのデシリアライズに失敗しました。

Webアプリケーション内のすべてのセッションを破棄します。

対処

Webサーブレットログに出力される「KDJE39174-E」のスタックトレースの内容を確認して，例外発生の要因となるクラスを対処してください。

KDJE39174-E

aa....aa

aa....aa：例外のスタックトレース

説明

セッションオブジェクトのデシリアライズで発生した，例外のスタックトレースを行単位で出力します。

対処

例外発生の要因となるクラスとして出力されたメッセージを確認して，次の内容を確認してください。

セッション属性のクラス，またはそこから参照されるクラスが削除されているかどうか。

セッション属性のクラス，またはそこから参照されるクラスがシリアライズ時のデータ形式と互換性のない構成に変更されているかどうか。

KDJE39175-E

An attempt to delete the session information file has failed. (context root = aa....aa, file path = bb....bb)

aa....aa：コンテキストルート名
bb....bb：ファイルパス

説明

セッション情報ファイルの削除に失敗しました。

セッション情報ファイルを削除する権限がありません。

対処

セッション情報ファイルが削除できるように設定してください。

KDJE39176-I

The deserialization of session objects has finished. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名

説明

セッションオブジェクトのデシリアライズ処理が完了しました。

KDJE39177-I

The web application reload processing has finished. The waiting requests are resumed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, number of waiting requests = cc....cc)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：実行待ちリクエスト数

説明

Webアプリケーションのリロード処理が完了しました。

実行待ちリクエストの処理を再開します。

KDJE39178-E

The directory for the session information file could not be created. The session persistence of the web application is invalidated. (context root = aa....aa, directory path = bb....bb)

aa....aa：コンテキストルート名
bb....bb：セッション情報ファイルの出力先ディレクトリパス

説明

セッション情報ファイルの出力先ディレクトリ（bb....bb）を作成できませんでした。

セッションは継続されません。

次の要因が考えられます。

セッション情報ファイルの出力先ディレクトリを作成する権限がない。

作成するディレクトリ名に不正な文字が使用されている。

同じディレクトリに同じ名前のファイルが存在する。

対処

要因に応じて，対処してください。

KDJE39179-E

An error occurred in the serialization of session objects. All sessions in the web application are lost. (context root = aa....aa)

aa....aa：コンテキストルート名

説明

セッションオブジェクトのシリアライズ処理中にエラーが発生しました。

Webアプリケーション内のすべてのセッションを破棄します。

対処

Webサーブレットログに出力される「KDJE39180-E」のスタックトレースの内容から要因を特定して，対処してください。

KDJE39180-E

aa....aa

aa....aa：セッションオブジェクトのシリアライズ処理で発生した，例外のスタックトレース

説明

セッションオブジェクトのシリアライズ処理で発生した，例外のスタックトレースを行単位で出力します。

対処

スタックトレースの内容を確認して，対処してください。

java.lang.OutOfMemoryErrorの場合

メモリが不足しています。

システムが利用できるメモリ使用量を増やして，Webコンテナサーバを再起動してください。

java.lang.OutOfMemoryError以外の場合

セッション属性が，スタックトレースに表示されている例外をスローした要因について対処してください。

KDJE39181-E

An error occurred in the deserialization of session objects. All sessions in the web application are lost. (context root = aa....aa)

aa....aa：コンテキストルート名

説明

セッションオブジェクトのデシリアライズ処理中にエラーが発生しました。

Webアプリケーション内のすべてのセッションを破棄します。

対処

Webサーブレットログに出力される「KDJE39182-E」のスタックトレースの内容から要因を特定して，対処してください。

KDJE39182-E

aa....aa

aa....aa：例外のスタックトレース

説明

セッションオブジェクトのデシリアライズ処理で発生した，例外のスタックトレースを行単位で出力します。

対処

スタックトレースの内容を確認して，対処してください。

java.lang.OutOfMemoryErrorの場合

メモリが不足しています。

システムが利用できるメモリ使用量を増やして，Webコンテナサーバを再起動してください。

java.lang.OutOfMemoryError以外の場合

セッション属性が，スタックトレースに表示されている例外をスローした要因について対処してください。

KDJE39183-I

The update of the file used by the JSP has been detected. The JSP reload processing will start after aa....aa second(s). (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc)

aa....aa：JSPファイル更新用インターバルの設定値
bb....bb：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
cc....cc：コンテキストルート名

説明

JSP事前コンパイル機能を使用している場合

JSPファイルまたはタグファイルから生成されたクラスファイルの更新を検知しました。

JSPファイル更新用インターバルに指定した時間（aa....aa）秒後に，JSPのリロード処理を開始します。

JSP事前コンパイル機能を使用していない場合

JSPファイルまたはJSPファイルによって使用されるファイルの更新を検知しました。

JSPファイル更新用インターバルに指定した時間（aa....aa）秒後に，JSPのリロード処理を開始します。

サーブレットエンジンモードの場合

JSPファイルの更新を検知しました。

JSPファイル更新用インターバルに指定した時間（aa....aa）秒後に，JSPのリロード処理を開始します。

KDJE39184-E

The temporary files of the web application could not be delete. Initialization of the web application will be stopped. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名

説明

WebアプリケーションのJSP用テンポラリファイルを削除できませんでした。

Webアプリケーションの初期化を中止します。

WebアプリケーションのJSP用テンポラリディレクトリ以下のJSP用ファイルへのアクセス権限が与えられていない可能性があります。

対処

JSP用テンポラリディレクトリ以下のJSP用ファイルを削除し，適切なアクセス権限を設定したあと，再度デプロイを実行してください。

KDJE39185-E

An error occurred in compiling the source code of the servlet that generate from the JSP file or the tag file. (file = aa....aa)

aa....aa：このJSPファイルまたはタグファイルのWebアプリケーション内のパス（ただし，JARファイルに格納されたタグファイルの場合，次の書式で出力される。
「JARファイルのWebアプリケーション内のパス（entry = <JARファイル内のパス>）」）

説明

J2EEサーバモードまたはcjjspcコマンドの場合

JSPファイルまたはタグファイルから生成されたjavaのソースコードのコンパイルで，エラーが発生しました。

サーブレットエンジンモードの場合

JSPファイルから生成されたjavaのソースコードのコンパイルで，エラーが発生しました。

対処

コンパイルエラーが発生した原因を取り除いてください。コンパイルエラーの詳細はWebサーブレットログまたはコンソールに「KDJE39143-E」のメッセージIDで出力されています。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39186-E

An error occurred in parsing the JSP file or the tag file. (file = aa....aa)

aa....aa：このJSPファイルまたはタグファイルのWebアプリケーション内のパス，cjjsp2javaコマンドではJSPファイルの絶対パス（ただし，JARファイルに格納されたタグファイルの場合，次の書式で出力される。
「JARファイルのWebアプリケーション内のパス（entry = <JARファイル内のパス>）」）

説明

J2EEサーバモードまたはcjjspcコマンドの場合

JSPファイルまたはタグファイルの解析で，エラーが発生しました。

サーブレットエンジンモードまたはcjjsp2javaコマンドの場合

JSPファイルの解析で，エラーが発生しました。

対処

JSPファイルまたはタグファイルの解析でエラーが発生した原因を取り除いてください。JSPの解析でのエラーの詳細はWebサーブレットログまたはコンソールに「KDJE39145-E」のIDで出力されています。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39187-W

The web container failed to read the request data from the redirector. (redirector = aa....aa:bb....bb, container = cc....cc:dd....dd)

aa....aa：接続先であるリダイレクタのIPアドレス
bb....bb：接続先であるリダイレクタのポート番号
cc....cc：コンテナのIPアドレス
dd....dd：コンテナのポート番号

説明

リダイレクタからのリクエストデータの読み込みでエラーが発生しました。

次の要因によって，エラーが発生します。

クライアントとWebサーバ間の通信が切断された場合（ブラウザでリクエスト処理を中断し，更新を要求したなど）

Webサーバが停止した場合

リダイレクタ以外のアプリケーションから，Webコンテナに対し，データを送信している場合

対処

次の内容を確認してください。

Webサーバは正常に稼働しているかどうか。

Webコンテナに対して不正なデータを送信しているアプリケーションはないかどうか。

WebサーバとWebコンテナ間の通信路に問題はないかどうか。

KDJE39188-E

The timeout occurred in reading the request data from the redirector. (redirector = aa....aa:bb....bb, container = cc....cc:dd....dd)

aa....aa：接続先であるリダイレクタのIPアドレス
bb....bb：接続先であるリダイレクタのポート番号
cc....cc：コンテナのIPアドレス
dd....dd：コンテナのポート番号

説明

リダイレクタからのデータ読み込み処理でタイムアウトが発生しました。

対処

次の内容を確認してください。

Webサーバは正常に稼働しているかどうか。

Webコンテナに対して不正なデータを送信しているアプリケーションはないかどうか。

WebサーバまたはWebコンテナ間の通信路に問題はないかどうか。

KDJE39189-E

The web application failed to start because the web application has illegal state. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名

説明

Webアプリケーションが不正な状態のため，Webアプリケーションの初期化に失敗しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE39190-E

The web container failed to initialize because the web container is illegal state.

説明

Webコンテナが不正な状態のため，Webコンテナの初期化に失敗しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE39191-E

A number of requests exceeds the waiting queue limit. The request fails. (request URL = aa....aa)

aa....aa：リクエストされたURL

説明

リクエスト数は実行待ちキューサイズを超えています。このため，リクエストはWebアプリケーションの実行待ちにならないでエラーとなります。

対処

次に示す実行待ちキューサイズの設定値が適切であるかを確認してください。設定値が不適切な場合，実行待ちキューサイズの値を調節してください。

デフォルトの実行待ちキューサイズ

Webアプリケーション単位の実行待ちキューサイズ

URLグループ単位の実行待ちキューサイズ

KDJE39192-W

Parameters of the thread control per web application are ignored because they are disabled. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

Webアプリケーション単位の同時実行スレッド数制御が無効なため，Webアプリケーション単位の同時実行スレッド数制御の設定を無視します。

対処

Webアプリケーション単位の同時実行スレッド数制御が利用できることを確認したあと，ユーザプロパティファイルのwebserver.container.thread_control.enabledキーを「true」に変更し，J2EEサーバを再起動してください。

KDJE39193-E

The tag library descriptor is invalid because the tei-class element cannot be used with the variable element in the tag element. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, file = cc....cc, taglib directive uri = dd....dd)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードまたはcjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
bb....bb：J2EEサーバモードまたはサーブレットエンジンモードの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
cc....cc：このJSPファイルまたはタグファイルのWebアプリケーション内のパス，cjjsp2javaコマンドではJSPファイルの絶対パス（ただし，JARファイルに格納されたタグファイルの場合，次の書式で出力される。
「JARファイルのWebアプリケーション内のパス（entry = <JARファイル内のパス>）」）
dd....dd：このJSPファイルまたはタグファイルのtaglibディレクティブのuri属性値

説明

J2EEサーバモードまたはcjjspcコマンドの場合

JSPファイルまたはタグファイルの解析に失敗しました。このJSPから使用されるタグライブラリ・ディスクリプタ（TLD）ファイルは，タグ要素内に<tei-class>要素と<variable>要素の両方が設定されているため不正です。

サーブレットエンジンモードまたはcjjsp2javaコマンドの場合

JSPファイルの解析に失敗しました。このJSPから使用されるTLDファイルはタグ要素内にtei-class要素とvariable要素の両方が設定されているため不正です。

対処

同一タグ要素内に<tei-class>要素と<variable>要素の両方を指定することはできません。TLDファイルを修正してください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39194-I

The max threads limit of the web application is set to aa....aa. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc, the configuration of max threads = dd....dd, a number of processing requests = ee....ee)

aa....aa：Webアプリケーションの最大同時実行スレッド数
bb....bb：J2EEアプリケーション名
cc....cc：コンテキストルート名
dd....dd：最大同時実行スレッド数の設定値
ee....ee：現在実行中のリクエスト数

説明

コンテキストルートがaa....aaのWebアプリケーションの最大同時実行スレッド数は（bb....bb）になりました。

Webアプリケーションの最大同時実行スレッド数は，設定値の上限から，ほかのWebアプリケーションの設定に依存し減少する場合があります。現在実行中のリクエスト数が，最大同時実行スレッド数を超えている場合，実行中のリクエストの処理完了後に，現在の上限値に制御します。

KDJE39195-I

The max threads limit of the web application is set to aa....aa. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc)

aa....aa：Webアプリケーションの最大同時実行スレッド数
bb....bb：J2EEアプリケーション名
cc....cc：コンテキストルート名

説明

コンテキストルートがcc....ccのWebアプリケーションの最大同時実行スレッド数はaa....aaになりました。

KDJE39196-E

The contexts failed to deploy. (assignable threads = aa....aa)

aa....aa：割り当て可能なスレッド数

説明

Webアプリケーションのデプロイに失敗しました。

Webアプリケーション単位の同時実行スレッド数の設定が不正です。

割り当て可能なスレッド数とは，占有スレッド数として新たに割り当てることのできるスレッド数です。占有スレッド数を設定していないWebアプリケーションだけをデプロイした場合，Webコンテナ単位の最大同時実行スレッド数は，すべて占有スレッド数として使用されているため，デプロイに失敗します。この場合，割り当て可能なスレッド数は1以上必要です。

対処

Webアプリケーション単位の同時実行スレッド数の設定を見直して，再度デプロイしてください。

デプロイするWebアプリケーションの占有スレッド数の合計は，割り当て可能なスレッド数以下である必要があります。割り当て可能なスレッド数が0の場合，新たにデプロイすることはできません。すでにデプロイ済みのWebアプリケーションの同時実行スレッド数に設定している値を見直してください。

KDJE39197-I

The max threads limit of the web applications for which parameters of the thread control per web application have not been set are set to aa....aa. (a number of processing requests = bb....bb)

aa....aa：Webアプリケーションの最大同時実行スレッド数
bb....bb：現在実行中のリクエスト数

説明

Webアプリケーション単位の同時実行スレッド数制御の設定を行っていないWebアプリケーションの最大同時実行スレッド数は，aa....aaとなりました。

現在実行中のリクエスト数が，最大同時実行スレッド数を超えている場合，実行中のリクエストの処理完了後に，現在の上限値に制御されます。

KDJE39198-I

The max threads limit of the max threads of the web applications for which parameters of the thread control per web application have not been set are set to aa....aa.

aa....aa：Webアプリケーションの最大同時実行スレッド数

説明

Webアプリケーション単位の最大同時実行スレッド数制御の設定を行っていないWebアプリケーションの同時実行スレッド数は，aa....aaとなりました。

KDJE39199-I

The unexpected information is contained in the HTTP request header. (started with aa....aa)

aa....aa：1バイト目の値

説明

HTTPリクエストヘッダに予期しない情報が含まれています。

対処

リダイレクタとコンテナのバージョンが一致しているかどうかを確かめてください。

KDJE39200-E

The value specified to jsp_precompile of a query is invalid. (value = aa....aa)

aa....aa：jsp_precompileに指定された値

説明

クエリ文字列jsp_precompileに指定された値が不正です。

対処

クエリ文字列jsp_precompileに正しい値を指定してください。

KDJE39201-E

The temporary directory aa....aa could not be accessed.

JSP事前コンパイル機能を使用している場合
aa....aa：JSPワークディレクトリ名

JSP事前コンパイル機能を使用していない場合
aa....aa：JSP用テンポラリディレクトリ名

説明

JSP事前コンパイル機能を使用している場合

WebアプリケーションのJSPワークディレクトリ（aa....aa）にアクセスできませんでした。

JSP事前コンパイル機能を使用していない場合

WebアプリケーションのJSP用テンポラリディレクトリ（aa....aa）にアクセスできませんでした。

対処

JSP事前コンパイル機能を使用している場合

WebアプリケーションのJSPワークディレクトリ下のサブディレクトリに，アクセス権限が与えられていない可能性があります。

適切なアクセス権限を設定してください。

JSP事前コンパイル機能を使用していない場合

WebアプリケーションのJSP用テンポラリディレクトリ下のサブディレクトリに，アクセス権限が与えられていない可能性があります。

適切なアクセス権限を設定してください。

KDJE39202-E

An error occurred in reading the class file generated from the JSP file or the tag file. (class file = aa....aa)

aa....aa：JSPファイルまたはタグファイルから生成されたクラスファイル名

説明

J2EEサーバモードの場合

JSPファイルまたはタグファイルのコンパイルで生成されたclassファイルの読み込み時に，エラーが発生しました。

サーブレットエンジンモードの場合

JSPファイルのコンパイルで生成されたclassファイルの読み込み時に，エラーが発生しました。

対処

JSPのコンパイルで生成されたclassファイルの読み込み時に発生した例外の原因を取り除いてください。

エラーの原因として，次のことが考えられます。

ファイルの読み取り権限がない。

ファイルシステムに障害が発生した。

メモリが不足した。

KDJE39203-W

An attempt to delete a java file generated from the JSP file or the tag file has failed. (file = aa....aa)

aa....aa：JSPファイルまたはタグファイルから生成されたJavaソースファイルの絶対パス

説明

J2EEサーバモードまたはcjjspcコマンドの場合

JSPファイルまたはタグファイルのコンパイルで生成されたJavaソースファイル（aa....aa）の削除時に，エラーが発生しました。

サーブレットエンジンモードの場合

JSPファイルのコンパイルで生成されたJavaソースファイル（aa....aa）の削除時に，エラーが発生しました。

対処

JSPファイルまたはタグファイルのコンパイルで生成されたJavaソースファイルの削除時に発生したエラーの原因を取り除いてください。

エラーの原因として，次の原因が考えられます。

ファイルを削除する権限がない。

ファイルをオープンしている。

KDJE39204-E

The temporary directory aa....aa could not be created.

aa....aa：JSP用テンポラリディレクトリ名

説明

WebアプリケーションのJSP用テンポラリディレクトリ（aa....aa）を作成できませんでした。

WebアプリケーションのJSP用テンポラリディレクトリ下に，サブディレクトリを作成する権限が与えられていない可能性があります。

対処

適切なアクセス権限を設定してください。

KDJE39205-E

An attempt to read the tag library descriptor has failed. (TLD = aa....aa)

aa....aa：TLDファイルのパス

説明

タグライブラリ・ディスクリプタ（TLD）ファイルの読み込みで失敗しました。

TLDファイルのパスaa....aaが次の形式で出力されます。

Webアプリケーション内のTLDファイルの場合
Webアプリケーション内のパス

Webアプリケーション内のJARファイルに格納されたTLDファイルの場合
JARファイルのWebアプリケーション内のパス（entry = <JARファイル内のパス>）

ライブラリJAR内のTLDファイルの場合
LIB（TLDファイルが格納されたJARファイルのJ2EEアプリケーションのルートからのパス）（entry = <JARファイル内のパス>）

cjjspcコマンドでクラスパスに指定したJARファイル内のTLDファイルの場合
LIB（TLDファイルが格納されたJARファイルの絶対パス）（entry = <JARファイル内のパス>）

対処

TLDファイルの読み込み時に失敗した原因を取り除いてください。

エラーの原因として，次の原因が考えられます。

ファイルが存在しない。

ファイルの読み取り権限がない。

TLDファイルを含んでいるJARファイルに対する読み取り権限がない。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39206-E

An I/O error occurred in reading the tag library descriptor. (TLD = aa....aa)

aa....aa：TLDファイルのパス

説明

タグライブラリ・ディスクリプタ（TLD）ファイルの読み込みで入出力エラーが発生しました。

TLDファイルのパスaa....aaが次の形式で出力されます。

Webアプリケーション内のTLDファイルの場合
Webアプリケーション内のパス

Webアプリケーション内のJARファイルに格納されたTLDファイルの場合
JARファイルのWebアプリケーション内のパス（entry = <JARファイル内のパス>）

ライブラリJAR内のTLDファイルの場合
LIB（TLDファイルが格納されたJARファイルのJ2EEアプリケーションのルートからのパス）（entry = <JARファイル内のパス>）

cjjspcコマンドでクラスパスに指定したJARファイル内のTLDファイルの場合
LIB（TLDファイルが格納されたJARファイルの絶対パス）（entry = <JARファイル内のパス>）

対処

TLDファイルの読み込み時に発生したエラーの原因を取り除いてください。

エラーの原因として，次の原因が考えられます。

メモリ不足が発生した。

ファイルの読み取り権限がない。

ディスク障害によるファイル読み取りエラーが発生した。

TLDファイルを含むJARファイルが指定されていたとき，JARファイルがJAR形式ではなかった。

別ホストにあるTLDファイルが指定されていたとき，ネットワークエラーが発生した。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39207-E

The tag library descriptor was not found inside the JAR file. (JAR file = aa....aa, TLD file entry = bb....bb)

aa....aa：JARファイルのパス
bb....bb：TLDファイルのエントリ名

説明

JARファイル内にタグライブラリ・ディスクリプタ（TLD）ファイルが見つかりませんでした。

JARファイルのパスaa....aaが次の形式で出力されます。

Webアプリケーション内のJARファイルの場合
Webアプリケーション内のパス

ライブラリJARの場合
LIB（J2EEアプリケーションのルートからのパス）

cjjspcコマンドでクラスパスに指定したJARファイルの場合
LIB（JARファイルの絶対パス）

対処

TLDファイルが含まれる適切なJARファイルを使用してください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39208-E

Unexpected error occurred in reading the tag library descriptor.

説明

タグライブラリ・ディスクリプタ（TLD）ファイルの読み込みで，予期しないエラーが発生しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE39209-W

The host name specified in property webserver.connector.ajp13.bind_host could not be resolved. (host name = aa....aa)

aa....aa：指定されたホスト名

説明

webserver.connector.ajp13.bind_hostに指定されたホスト（aa....aa）は解決できませんでした。

ワイルドカードアドレスを使用します。

対処

ワイルドカードアドレス以外のアドレスを使用する場合は，解決可能なローカルホスト名，またはローカルホストのIPアドレスを指定して，再起動してください。

KDJE39210-W

The host name specified in property webserver.connector.http.bind_host could not be resolved. (host name = aa....aa)

aa....aa：指定されたホスト名

説明

webserver.connector.http.bind_hostに指定されたホスト（aa....aa）は解決できませんでした。

ワイルドカードアドレスを使用します。

対処

ワイルドカードアドレス以外のアドレスを使用する場合は，解決可能なローカルホスト名，またはローカルホストのIPアドレスを指定して，再起動してください。

KDJE39211-E

An error occurred in initializing the pageContext object. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, JSP file = cc....cc)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート
cc....cc：JSPファイル名

説明

pageContextオブジェクトの初期化でエラーが発生しました。

Webサーブレットログにスタックトレースを出力します。

ログが出力されていない場合は，メモリが不足している可能性があります。メモリが不足している要因としては，JSPのpageディレクティブのbuffer属性に指定した値が，大き過ぎる可能性があります。

対処

Webサーブレットログに出力されたスタックトレースを確認してください。

メモリが不足している場合は，システムが利用できるメモリ使用量を確保して再起動してください。

KDJE39212-W

The host specified in property webserver.connector.ajp13.bind_host could not be bound. (host = aa....aa)

aa....aa：指定されたホスト名

説明

webserver.connector.ajp13.bind_hostに指定されたホスト（aa....aa）をバインドできませんでした。

ローカルホストではないホストが，指定されている可能性があります。

ワイルドカードアドレスを使用します。

対処

ワイルドカードアドレス以外のアドレスを使用する場合は，適切なホストを指定して，再起動してください。

KDJE39213-W

The host specified in property webserver.connector.http.bind_host could not be bound. (host = aa....aa)

aa....aa：指定されたホスト名

説明

webserver.connector.http.bind_hostに指定されたホスト（aa....aa）は解決できませんでした。

ローカルホストではないホストが，指定されている可能性があります。

ワイルドカードアドレスを使用します。

対処

ワイルドカードアドレス以外のアドレスを使用する場合は，適切なホストを指定して，再起動してください。

KDJE39214-E

An attempt to generate a java file from the JSP file or the tag file has failed. (file = aa....aa, java file = bb....bb)

aa....aa：このJSPファイルまたはタグファイルのWebアプリケーション内のパス（ただし，JARファイルに格納されたタグファイルの場合，次の書式で出力される。
「JARファイルのWebアプリケーション内のパス（entry = <JARファイル内のパス>）」）
bb....bb：生成できなかったJavaソースファイル名

説明

J2EEサーバモードまたはcjjspcコマンドの場合

JSPファイルまたはタグファイル（aa....aa）からJavaソースファイル（bb....bb）を生成できませんでした。

サーブレットエンジンモードまたはcjjsp2javaコマンドの場合

JSPファイル（aa....aa）からJavaソースファイル（bb....bb）を生成できませんでした。

対処

Javaソースファイルを生成できなかった要因を対処してください。

エラーの要因として，次のことが考えられます。

Javaファイル生成のためのディスク容量が足りなかった。

ファイルシステムに障害が発生した。

KDJE39215-W

The host name specified in property webserver.connector.http.bind_host was a loopback address. (host name = aa....aa)

aa....aa：指定されたホスト名

説明

webserver.connector.http.bind_hostにループバックアドレスが指定されました。

ワイルドカードアドレスを使用します。

対処

ワイルドカードアドレス以外のアドレスを使用する場合は，ループバックアドレスではない適切なホストを指定して，再起動してください。

KDJE39216-E

The URI in the taglib directive is invalid because a URI in a taglib directive is mapped absolute and the taglib element is not in web.xml. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, file = cc....cc, taglib directive uri = dd....dd)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードまたはcjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
bb....bb：J2EEサーバモードまたはサーブレットエンジンモードの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
cc....cc：このJSPファイルまたはタグファイルのWebアプリケーション内のパス，cjjsp2javaコマンドではJSPファイルの絶対パス(ただし，JARファイルに格納されたタグファイルの場合，次の書式で出力される。「JARファイルのWebアプリケーション内のパス(entry = <JARファイル内のパス>)」)
dd....dd：このJSPファイルまたはタグファイルのtaglibディレクティブのuri属性値

説明

J2EEサーバモードまたはcjjspcコマンドの場合

JSPファイルまたはタグファイル（cc....cc）の解析でエラーが発生しました。

JSPファイルまたはタグファイルのtaglibディレクティブのuri属性値（cc....cc）が不正です。

サーブレットエンジンモードまたはcjjsp2javaコマンドの場合

JSPファイル（cc....cc）の解析でエラーが発生しました。

JSPファイルのtaglibディレクティブのuri属性値（cc....cc）が不正です。

対処

web.xmlの<taglib>タグ，またはタグライブラリ・ディスクリプタ(TLD)ファイルの<uri>タグで，taglibをマッピングしていない場合，JSPのtaglibディレクティブのuri属性に絶対URIを指定できません。

web.xmlの<taglib>タグ，またはTLDファイルの<uri>タグで，taglibをマッピングするか，またはJSPのtaglibディレクティブのuri属性をWebアプリケーション内の相対パスで指定してください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39217-I

The web application which parameters of the thread control per web application have not been set is deployed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, max threads = cc....cc, default queue size = dd....dd, max threads limit of the web container = ee....ee)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート
cc....cc：Webアプリケーション単位の同時実行スレッド数制御の設定をしていないWebアプリケーションの最大同時実行スレッド数
dd....dd：デフォルトの実行待ちキューサイズ
ee....ee：Webコンテナ単位の最大同時実行スレッド数

説明

Webアプリケーション単位の同時実行スレッド数制御の設定をしていないWebアプリケーションをデプロイします。

すでにデプロイされているWebアプリケーションの最大同時実行スレッド数に，変更はありません。

KDJE39218-I

The web application which parameters of the thread control per web application have been set is deployed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, max threads = cc....cc, exclusive threads = dd....dd, queue size = ee....ee)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート
cc....cc：Webアプリケーション単位の最大同時実行スレッド数
dd....dd：占有スレッド数
ee....ee：Webアプリケーション単位の実行待ちキューサイズ

説明

Webアプリケーション単位の同時実行スレッド数制御の設定をしているWebアプリケーションをデプロイします。

KDJE39219-I

The ClassLoader for the web application was initialized. (context root = aa....aa, initialized time= bb....bb)

aa....aa：コンテキストルート
bb....bb：初期化した時間

説明

Webアプリケーションのクラスローダが初期化されました。

KDJE39220-I

The ClassLoader for the web application was finalized. (context root = aa....aa, initialized time = bb....bb)

aa....aa：コンテキストルート
bb....bb：初期化した時間

説明

Webアプリケーションのクラスローダが破棄されました。

KDJE39221-W

The performance trace is unavailable due to failure of initialization. (reason = aa....aa)

aa....aa：理由コード

説明

初期化に失敗したため，PRFトレースは使用できません。

対処

aa....aaに示される理由コードの内容によって対処してください。

aa....aaには次の理由コードが表示されます。

表3-4　KDJE39221-Wに示される理由コード一覧

理由コード
説明
対処

-1
環境変数「PRFSPOOL」が設定されていません。または，環境変数「PRFSPOOL」に設定したディレクトリが存在しません。
環境変数「PRFSPOOL」が設定されているかどうかを確認してください。

-2
プロセスでのPRFデーモンのサービス開始処理でエラーが発生しました。
PRFデーモンが起動していない可能性があります。
PRFデーモンが起動されているかどうかを確認してください。また，定義ファイルのPRFIDの指定を確認してください。

-3
プロセスでのPRFデーモンのサービス開始処理でエラーが発生しました（システムコールのエラーなど）。
<環境変数PRFSPOOLの設定ディレクトリ>¥log¥<PRF識別子>（Windowsの場合）または$PRFSPOOL/log/<PRF識別子>（UNIXの場合）の下にあるログファイルを参照して，Cosminexus Performance Tracerのメッセージを調べてください。調べた要因を基に，対処してください。

-4
PRFデーモンのサービスで必要となるライブラリのロードに失敗しました。
次の要因が考えられます。

Cosminexus Performance Tracerがインストールされていない。

クラスパスにPRFトレース出力ライブラリが指定されていない。

環境変数に誤りがある。

エラーの要因を修正したあと，再度実行してください。

KDJE39222-I

The parameters of the thread control per web application is modified. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, max threads = cc....cc, exclusive threads = dd....dd, queue size = ee....ee)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：設定変更後の最大同時実行スレッド数
dd....dd：設定変更後の占有スレッド数
ee....ee：設定変更後のWebアプリケーション単位の実行待ちキューサイズ

説明

Webアプリケーション単位の同時実行スレッド数に関する設定を変更しました。

KDJE39223-E

The specified number of exclusive threads was not able to be assigned. (assignable threads = aa....aa)

aa....aa：割り当て可能なスレッド数

説明

設定された占有スレッド数を割り当てることができませんでした。

設定変更後のWebアプリケーションの占有スレッド数は，割り当て可能なスレッド数以下である必要があります。割り当て可能なスレッド数が0の場合，占有スレッド数を増やすことはできません。

対処

設定したWebアプリケーションの占有スレッド数を見直してください。

KDJE39224-W

The specified property is invalid.(context root=aa....aa, resource=bb....bb, cc....cc=dd....dd)

aa....aa：コンテキストルート名
bb....bb：リソース名
cc....cc：プロパティ名
dd....dd：プロパティの値

説明

設定されたプロパティの値が不正です。

デフォルト値を適用します。

対処

デフォルト値以外の値を適用したい場合は，プロパティの値を見直してください。

KDJE39225-E

The HttpSession object could not be instantiated because the number of HttpSession had reached the maximum. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, max sessions = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：HttpSession数の上限値

説明

HttpSession数が上限値に達しているため，HttpSessionオブジェクトを生成できませんでした。

このメッセージが頻繁に出力される場合，HttpSession数の上限値が小さ過ぎる可能性があります。

対処

必要に応じてHttpSession数の上限値を大きくしてください。

KDJE39226-I

The maximum number of the HttpSession is not specified. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

HttpSession数の上限値が指定されていません。

デフォルト値を使用します。

KDJE39227-I

The maximum number of the HttpSession was applied. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, max sessions = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：HttpSession数の上限値

説明

HttpSession数の上限値が設定されました。

KDJE39228-E

The HTTP request body is too large. The internal http server refuses the request. (request URL = aa....aa, content length = bb....bb)

aa....aa：リクエストURL
bb....bb：Content-Lengthヘッダに指定された値

説明

HTTPリクエストのボディ情報が大き過ぎるため，簡易Webサーバはアクセスされたリクエストを拒否しました。

対処

HTTPリクエストのボディ情報のサイズが不正に大きくなる要因を取り除いて，再度アクセスしてください。

KDJE39229-E

aa....aa

aa....aa：例外のスタックトレース

説明

Servlet APIの実行中に例外が発生しました。

対処

例外が発生した要因を取り除いて，再度実行してください。

KDJE39230-I

aa....aa

aa....aa：例外のスタックトレース

説明

Servlet APIの実行中に例外が発生しました。ただし，このメッセージで出力された例外は，通常無視してかまいません。

KDJE39231-W

The number of lines in the generated _jspService method or doTag method has exceeded 1000. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, file = cc....cc, number of lines = dd....dd)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードまたはcjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
bb....bb：J2EEサーバモードまたはサーブレットエンジンモードの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
cc....cc：このJSPファイルまたはタグファイルのWebアプリケーション内のパス，cjjsp2javaコマンドではJSPファイルの絶対パス(ただし，JARファイルに格納されたタグファイルの場合，次の書式で出力される。「JARファイルのWebアプリケーション内のパス(entry = <JARファイル内のパス>)」)
dd....dd：生成された_jspServiceメソッドまたはdoTagメソッドの空行やコメント行を含めた行数

説明

J2EEサーバモードまたはcjjspcコマンドの場合

JSPファイルまたはタグファイルから生成された_jspServiceメソッドまたはdoTagメソッドの行数がコメントおよび空行を含めて1000行を超えました。

サーブレットエンジンモードまたはcjjsp2javaコマンドの場合

JSPファイルから生成された_jspServiceメソッドの行数が，コメントおよび空行を含めて1000行を超えました。

対処

Java仮想マシン仕様から，1メソッドのバイトコードは64キロバイト以内にする必要があります。64キロバイトを超える場合は，クラスファイル生成時にエラーとなるか，クラスのロード時にjava.lang.LinkageError例外が発生します。

また，1メソッドの大きさが64キロバイト以内であっても，非常に大きい場合は，次の弊害が発生する可能性があります。

GC処理の実行に非常に時間がかかる。

JITコンパイルに非常に時間がかかる。

JITコンパイルに非常に多くのメモリを消費する。

そのため，Javaソース上の1メソッドの大きさは，コメントや空行を除き，およそ500行以内を推奨します。

JSPから生成されるJavaコードの行数の縮小は，次のようにJSPを変更することで可能です。

JSPファイルの場合

動的インクルード（インクルードアクション）によってJSPファイルを分割する。

タグファイルの場合

JSPファイルから使用するタグファイルを複数のタグファイルに分割するか，タグファイルから別のタグファイルを呼び出すように分割する。

KDJE39232-E

An attempt to delete a class file generated from the JSP file or the tag file has failed. (class file = aa....aa)

aa....aa：JSPファイルまたはタグファイルから生成されたクラスファイルの絶対パス

説明

J2EEサーバモードまたはcjjspcコマンドの場合

JSPファイルまたはタグファイルのコンパイルで生成されたクラスファイル（aa....aa）の削除時に，エラーが発生しました。

サーブレットエンジンモードの場合

JSPファイルのコンパイルで生成されたクラスファイル（aa....aa）の削除時に，エラーが発生しました。

対処

JSPのコンパイルで生成されたクラスファイルの削除時に発生したエラーの原因を対処してください。

エラーの原因として，次の原因が考えられます。

ファイルを削除する権限がない。

ファイルをオープンしている。

KDJE39233-I

A cache function will be applied. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, cache size = cc....cc, file size threshold = dd....dd)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：Webアプリケーション単位でキャッシュ可能なメモリサイズの値（バイト）
dd....dd：キャッシュ可能なファイルサイズの最大値（バイト）

説明

キャッシュ機能を有効にします。

KDJE39234-I

The total size and the number of a cache. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, total size = cc....cc, number of a cache = dd....dd)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：キャッシュの合計サイズ（バイト）
dd....dd：キャッシュの個数

説明

キャッシュの合計サイズと個数を出力します。

KDJE39235-W

The value of the cache function specified by web.xml is invalid. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, tag name = cc....cc)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：誤りのあるタグ名

説明

web.xmlに指定されたキャッシュ機能の設定に誤りがあります。web.xmlの設定を無視してWebアプリケーションを開始します。

対処

Webアプリケーションを停止し，web.xml内の該当するタグを修正したあと，Webアプリケーションを開始してください。

KDJE39236-I

The communication with the web server started. (port = aa....aa)

aa....aa：ポート番号

説明

Webサーバ連携を開始します。

KDJE39237-I

The inprocess http server started. (port = aa....aa)

aa....aa：ポート番号

説明

インプロセスHTTPサーバを開始します。Webサーバ連携機能は無効となります。

KDJE39238-W

The host name specified in the property webserver.connector.inprocess_http.permitted.hosts could not be resolved. (host name = aa....aa)

aa....aa：名前解決できなかったホスト名

説明

webserver.connector.inprocess_http.permitted.hostsに指定されたホスト名は，名前解決できませんでした。

ローカルホストからのアクセスだけを許可して起動します。

対処

指定されたホスト名が名前解決できるかどうかを確認して，再起動してください。

KDJE39239-W

Access to the inprocess http server from a forbidden host was rejected. (IP address = aa....aa)

aa....aa：アクセスを拒否されたホストのIPアドレス

説明

インプロセスHTTPサーバへのアクセスを許可されていないホストからのアクセスが拒否されました。

対処

拒否されたホストからのアクセスを許可する場合は，webserver.connector.inprocess_http.permitted.hostsにアクセスを許可するホストのIPアドレス，またはホスト名を指定して，再起動してください。

KDJE39240-W

The host name specified in property webserver.connector.inprocess_http.bind_host could not be resolved. (host name = aa....aa)

aa....aa：指定されたホスト名

説明

webserver.connector.inprocess_http.bind_hostに指定されたホスト（aa....aa）は解決できませんでした。

ワイルドカードアドレスを使用します。

対処

ワイルドカードアドレス以外のアドレスを使用する場合は，解決可能なローカルホスト名，またはローカルホストのIPアドレスを指定して，再起動してください。

KDJE39241-E

The inprocess http server on port aa....aa could not be started.

aa....aa：ポート番号

説明

インプロセスHTTPサーバを指定されたポート番号（aa....aa）で起動できませんでした。

対処

指定されたインプロセスHTTPサーバのポート番号が，ほかのプロセスで使用されている可能性があります。

ほかのプロセスで使用されていないポート番号を指定したあと，再起動してください。インプロセスHTTPサーバのポート番号は，ユーザプロパティファイルのwebserver.connector.inprocess_http.portキーで指定できます。

なお，ユーザプロパティファイルで指定していない場合，ポート番号「80」をデフォルト値として使用します。

KDJE39242-W

The host specified in property webserver.connector.inprocess_http.bind_host could not be bound. (host = aa....aa)

aa....aa：指定されたホスト名

説明

webserver.connector.inprocess_http.bind_hostに指定されたホスト（aa....aa）は解決できませんでした。

ワイルドカードアドレスを使用します。

対処

ローカルホストではないホストが，指定されている可能性があります。

ワイルドカードアドレス以外のアドレスを使用する場合は，適切なホストを指定して，再起動してください。

KDJE39243-E

The request is not valid because contained http header is not allowed. (http method = aa....aa, request uri = bb....bb)

aa....aa：リクエストのHTTPメソッド
bb....bb：リクエストURI

説明

送信されたリクエストのHTTPメソッドは許可されていません。クライアントにはステータス405のエラーが返されます。

対処

受信したリクエストのHTTPメソッドは許可されていません。使用可能なHTTPメソッドの指定はユーザプロパティファイルのwebserver.connector.inprocess_http.enabled_methodsプロパティで指定できます。

KDJE39244-E

The request line is exceeds the max size. (request uri = aa....aa, max size of the request line = bb....bb)

aa....aa：リクエストURI
bb....bb：リクエストラインの最大サイズ

説明

送信されたリクエストのリクエストラインが最大サイズを超えています。クライアントにはステータス414のエラーが返されます。

対処

ユーザプロパティファイルのwebserver.connector.inprocess_http.limit.max_request_lineキーの設定値が適切かどうか見直してください。設定値が不適切な場合，リクエストラインの最大サイズを適切な値に変更してください。リクエストラインの最大サイズを変更した場合は，J2EEサーバの再起動が必要となります。

KDJE39245-E

The request header is exceeds the max size. (request uri = aa....aa, max size of the request header = bb....bb)

aa....aa：リクエストURI
bb....bb：リクエストヘッダの最大サイズ

説明

送信されたリクエストのリクエストヘッダが最大サイズを超えています。クライアントにはステータス400のエラーが返されます。

対処

ユーザプロパティファイルのwebserver.connector.inprocess_http.limit.max_request_headerキーの設定値が適切かどうか見直してください。設定値が不適切な場合，リクエストヘッダの最大サイズを適切な値に変更してください。リクエストヘッダの最大サイズを変更した場合は，J2EEサーバの再起動が必要となります。

KDJE39246-E

The request body is exceeds the max size. (request uri = aa....aa, max size of the request body = bb....bb)

aa....aa：リクエストURI
bb....bb：リクエストボディの最大サイズ

説明

送信されたリクエストのリクエストボディが最大サイズを超えています。クライアントにはステータス413のエラーが返されます。

対処

ユーザプロパティファイルのwebserver.connector.inprocess_http.limit.max_request_bodyキーの設定値が適切かどうか見直してください。設定値が不適切な場合，リクエストボディの最大サイズを適切な値に変更してください。リクエストボディの最大サイズを変更した場合は，J2EEサーバの再起動が必要となります。

KDJE39247-E

The http header is exceeds the max number. (request uri = aa....aa, max number of the http header = bb....bb)

aa....aa：リクエストURI
bb....bb：HTTPヘッダの最大数

説明

送信されたリクエストに含まれるHTTPヘッダの数が最大数を超えています。クライアントにはステータス400のエラーが返されます。

対処

ユーザプロパティファイルのwebserver.connector.inprocess_http.limit.max_headersキーの設定値が適切かどうか見直してください。設定値が不適切な場合，HTTPヘッダの最大数を適切な値に変更してください。HTTPヘッダの最大数を変更した場合は，J2EEサーバの再起動が必要となります。

KDJE39248-W

The redirection definition is ignored because there are invalid settings. (definition name = aa....aa)

aa....aa：無視されるリダイレクト定義名

説明

設定に誤りがあるため，リダイレクト定義は無視されます。

対処

リダイレクト機能のプロパティを適切に指定して，J2EEサーバを再起動してください。

KDJE39249-W

The required property of the redirection definition is not specified. (property = aa....aa)

aa....aa：プロパティ名

説明

リダイレクト定義の必須プロパティが指定されていません。

対処

必須プロパティを指定してJ2EEサーバを再起動してください。必須プロパティを次に示します。

webserver.connector.inprocess_http.redirect.<リダイレクト定義名>.request_url

webserver.connector.inprocess_http.redirect.<リダイレクト定義名>.redirect_url
（webserver.connector.inprocess_http.redirect.<リダイレクト定義名>.statusに200以外を指定した場合）

webserver.connector.inprocess_http.redirect.<リダイレクト定義名>.file
（webserver.connector.inprocess_http.redirect.<リダイレクト定義名>.statusに200を指定した場合）

KDJE39250-W

The forbidden property of the redirection definition is specified. (aa....aa = bb....bb)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：プロパティ値

説明

リダイレクト定義に指定できないプロパティが指定されています。

対処

指定できないプロパティを削除してJ2EEサーバを再起動してください。次のプロパティが特定の条件で指定できません。

webserver.connector.inprocess_http.redirect.<リダイレクト定義名>.request_url
（webserver.connector.inprocess_http.redirect.<リダイレクト定義名>.statusに200を指定した場合）

KDJE39251-W

The response body file for the redirection definition cannot be read. (aa....aa = bb....bb)

aa....aa：ファイルを指定したプロパティ名
bb....bb：プロパティ値

説明

リダイレクト機能のレスポンスボディとして送信するファイルの読み込みができません。

対処

ファイルが存在しないか，ファイルへのアクセス権がないおそれがあります。存在するファイルを指定し，アクセス権を適切に設定してJ2EEサーバを再起動してください。

KDJE39252-W

The error contents customization definition is ignored because there are invalid settings. (definition name = aa....aa)

aa....aa：無視されるエラーコンテンツカスタマイズ定義名

説明

設定に誤りがあるため，エラーコンテンツカスタマイズ定義は無視されます。

対処

エラーコンテンツカスタマイズ機能のプロパティを適切に指定して，J2EEサーバを再起動してください。

KDJE39253-W

The required property of the error contents customization definition is not specified. (property = aa....aa)

aa....aa：プロパティ名

説明

エラーコンテンツカスタマイズ定義の必須プロパティが指定されていません。

対処

必須プロパティを指定してJ2EEサーバを再起動してください。次のプロパティが必須です。

webserver.connector.inprocess_http.error_custom.<エラーコンテンツカスタマイズ定義名>.status

webserver.connector.inprocess_http.error_custom.<エラーコンテンツカスタマイズ定義名>.file
（webserver.connector.inprocess_http.error_custom.<エラーコンテンツカスタマイズ定義名>.redirect_urlを指定しない場合）

KDJE39254-W

The forbidden property of the error contents customization definition is specified. (aa....aa = bb....bb)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：プロパティ値

説明

エラーコンテンツカスタマイズ定義に指定できないプロパティが指定されています。

対処

指定できないプロパティを削除してJ2EEサーバを再起動してください。次のプロパティが特定の条件で指定できません。

webserver.connector.inprocess_http.error_custom.<エラーコンテンツカスタマイズ定義名>.file
（webserver.connector.inprocess_http.error_custom.<エラーコンテンツカスタマイズ定義名>.redirect_urlを指定した場合）

KDJE39255-W

The response body file for the error contents customization definition cannot be read. (aa....aa = bb....bb)

aa....aa：ファイルを指定したプロパティ名
bb....bb：プロパティ値

説明

エラーコンテンツカスタマイズ機能のレスポンスボディとして送信するファイルの読み込みができません。

対処

ファイルが存在しないか，ファイルへのアクセス権がないおそれがあります。存在するファイルを指定し，アクセス権を適切に設定してJ2EEサーバを再起動してください。

KDJE39256-W

The response body file for the redirection could not be read. (request uri = aa....aa, file = bb....bb)

aa....aa：リクエストURI
bb....bb：ファイル名

説明

リダイレクト機能のレスポンスボディとして送信するファイルの読み込みができませんでした。レスポンスボディを自動生成してリダイレクトします。

対処

ファイルが存在しないか，ファイルへのアクセス権がないおそれがあります。ファイルをwebserver.connector.inprocess_http.redirect.<リダイレクト定義名>.fileで指定した場所に置き，アクセス権を正しく設定してください。

KDJE39257-E

The error occurred while the response body file for the redirection was reading. (request uri = aa....aa, file = bb....bb)

aa....aa：リクエストURI
bb....bb：ファイル名

説明

リダイレクト機能のレスポンスボディとして送信するファイルの読み込み中にエラーが発生しました。

対処

ハードディスクが故障していないかどうかを確認してください。

KDJE39258-W

The error occurred while the response body for the redirection was sending. (request uri = aa....aa)

aa....aa：リクエストURI

説明

リダイレクト機能のレスポンスボディを送信中にエラーが発生しました。

対処

クライアントとのコネクションが切断されたおそれがあります。クライアントとWebコンテナの間の通信路に問題はないかどうかを確認してください。クライアントがコネクションを切断した場合は対処の必要はありません。

KDJE39259-W

The response body file for the error contents customization was not sent to the client because the file could not be read. (request uri = aa....aa, file = bb....bb)

aa....aa：リクエストURI
bb....bb：ファイル名

説明

ファイルの読み込みができないため，エラーコンテンツカスタマイズ機能のレスポンスボディとして送信するファイルはクライアントに送信されませんでした。

対処

ファイルが存在しないか，ファイルへのアクセス権がないおそれがあります。ファイルをwebserver.connector.inprocess_http.error_custom.<エラーコンテンツカスタマイズ定義名>.fileで指定した場所に置き，アクセス権を正しく設定してください。

KDJE39260-E

The error occurred while the response body file for the error contents customization was reading. (request uri = aa....aa, file = bb....bb)

aa....aa：リクエストURI
bb....bb：ファイル名

説明

エラーコンテンツカスタマイズ機能のレスポンスボディとして送信するファイルの読み込み中にエラーが発生しました。

対処

ハードディスクが故障していないかどうかを確認してください。

KDJE39261-W

The error occurred while the response body for the error contents customization was sending. (request uri = aa....aa)

aa....aa：リクエストURI

説明

エラーコンテンツカスタマイズ機能のレスポンスボディを送信中にエラーが発生しました。

対処

クライアントとのコネクションが切断されたおそれがあります。クライアントとWebコンテナの間の通信路に問題がないかどうかを確認してください。

クライアントがコネクションを切断した場合は対処の必要はありません。

KDJE39262-E

A number of requests exceeds the connection limit. The request fails. (request uri = aa....aa)

aa....aa：リクエストURI

説明

Webクライアントとの接続数が上限を超えたため，リクエスト処理を拒否します。クライアントにはステータス503のエラーが返されます。

対処

ユーザプロパティファイルのwebserver.connector.inprocess_http.rejection_threadsキーの設定値が適切かどうか見直してください。設定値が不適切な場合，リクエストの実行を拒否するスレッド数を調節してください。リクエストの実行を拒否するスレッド数を変更した場合は，J2EEサーバの再起動が必要となります。

KDJE39263-W

The request processing thread is insufficient. (a number of the request processing thread = aa....aa, max connections = bb....bb, a number of the spare thread = cc....cc, min spare threads = dd....dd)

aa....aa：現在の全リクエスト処理スレッド数
bb....bb：最大コネクション数
cc....cc：現在の予備スレッド数
dd....dd：最小予備スレッド数

説明

リクエスト処理スレッドが不足しています。

対処

次に示す状況に応じて，対処してください。

サーバ起動時にこのメッセージが出力される場合

サーバ起動時に作成するリクエスト処理スレッド数の設定を確認してください。

業務開始後にこのメッセージが出力される場合

最大予備スレッド数，および最小予備スレッド数の設定を確認してください。

KDJE39264-W

An error occurred during the data acquisition. (request URL = aa....aa)

aa....aa：リクエストURL

説明

POSTデータ取得中にエラーが発生しました。

Content-Lengthヘッダの値と実際に読み込めたパラメタサイズが一致しません。

対処

Content-Lengthヘッダ値とリクエストボディのサイズを確認してください。

KDJE39265-E

The timeout occurred in reading the request data from the client. (client = aa....aa：bb....bb)

aa....aa：接続先であるクライアントのIPアドレス
　　（リバースプロキシを使用している場合は，リバースプロキシのIPアドレス）
bb....bb：接続先であるクライアントのポート番号
　　（リバースプロキシを使用している場合は，リバースプロキシのポート番号）

説明

クライアントからのリクエストヘッダ読み込み中にタイムアウトが発生しました。

対処

次の内容を確認してください。

プロキシサーバを使用していない場合

J2EEサーバに対して不正なデータを送信しているWebクライアントはないか。

通信路に障害が発生していないか。

プロキシサーバを使用している場合

リバースプロキシは正常に稼働しているか。

リバースプロキシとJ2EEサーバ間の通信路に障害が発生していないか。

確認した内容に対して次の対策をしてください。

不正なメッセージを送信するWebクライアントが存在した場合，メッセージに出力されたアドレス，ポート番号からクライアントを限定し，対策してください。

通信路に問題が発生している場合，問題を取り除いてください。

リバースプロキシが正常に稼働していない場合は，リバースプロキシの問題を解決してください。

KDJE39266-E

The timeout occurred in writing the response data to the client. (client = aa....aa：bb....bb)

aa....aa：接続先であるクライアントのIPアドレス
　　（リバースプロキシを使用している場合は，リバースプロキシのIPアドレス）
bb....bb：接続先であるクライアントのポート番号
　　（リバースプロキシを使用している場合は，リバースプロキシのポート番号）

説明

クライアントへのレスポンス書き込み中にタイムアウトが発生しました。

対処

次の内容を確認してください。

プロキシサーバを使用していない場合

J2EEサーバに対して不正な接続をしているWebクライアントはないか。

通信路に障害が発生していないか。

プロキシサーバを使用している場合

リバースプロキシは正常に稼働しているか。

リバースプロキシとJ2EEサーバ間の通信路に障害が発生していないか。

確認した内容に対して次の対策をしてください。

不正な接続をしているWebクライアントが存在した場合，メッセージに出力されたアドレス，ポート番号からクライアントを限定し，対策してください。

通信路に問題が発生している場合，問題を取り除いてください。

リバースプロキシが正常に稼働していない場合は，リバースプロキシの問題を解決してください。

KDJE39267-W

The inprocess http server denies access to the URI starting with /ejb/ or /web/. (request URI = aa....aa)

aa....aa：リクエストURI

説明

アクセスされたリクエストを拒否しました。

インプロセスHTTPサーバでは，"/ejb/"または"/web/"で始まるリクエストは使えません。

KDJE39268-E

The response body file for the redirection could not be read. (request uri = aa....aa, file = bb....bb)

aa....aa：リクエストURI
bb....bb：ファイル名

説明

リダイレクト機能のレスポンスボディとして送信するファイルの読み込みができませんでした。クライアントにステータス500のエラーを返します。

対処

ファイルが存在しないか，ファイルへのアクセス権がないおそれがあります。ファイルをwebserver.connector.inprocess_http.redirect.<リダイレクト定義名>.fileで指定した場所に置き，アクセス権を正しく設定してください。

KDJE39269-E

The HTTP request body is too large. The inprocess http server refuses the request. (request URL = aa....aa, content length = bb....bb, client = cc....cc：dd....dd)

aa....aa：リクエストURL
bb....bb：Content-Lengthヘッダに指定された値
cc....cc：接続先であるクライアントのIPアドレス
　　（リバースプロキシを使用している場合は，リバースプロキシのIPアドレス）
dd....dd：接続先であるクライアントのポート番号
　　（リバースプロキシを使用している場合は，リバースプロキシのポート番号）

説明

HTTPリクエストのボディ情報が大き過ぎるため，インプロセスHTTPサーバはアクセスされたリクエストを拒否しました。

対処

HTTPリクエストのボディ情報のサイズが不正に大きくなる要因を取り除いて，再度アクセスしてください。

KDJE39270-W

The inprocess http server could not customize the error page because the response was already committed. (request uri = aa....aa, status code = bb....bb)

aa....aa：リクエストURI
bb....bb：ステータスコード

説明

レスポンスがコミット済みのため，エラーページがカスタマイズできませんでした。

対処

Webアプリケーションでjavax.servlet.http.HttpServletResponseのsetStatusメソッドを使用してエラーのステータスコードを設定していないかを確認してください。エラーページのカスタマイズを行うには，setStatusメソッドではなくsendErrorメソッドを使用してください。

不正な処理がある場合は修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

Webアプリケーションのリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

Webアプリケーションのリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39271-E

The thread ended abnormally.(name=aa....aa,hash=bb....bb,priority=cc....cc)

aa....aa：スレッド名
bb....bb：ハッシュ値
cc....cc：プライオリティ

説明

リダイレクタからのリクエストを受け付けるスレッドが異常終了しました。

対処

システムのリソース（メモリ，ファイルディスクリプタ）が不足していることが考えられます。

直前に出力されている「KDJE39273-E」のメッセージの対処をして，Webコンテナを再起動してください。

KDJE39272-E

The illegal processing in the servlet or JSP was detected during executing the request.

説明

リクエストの実行で，サーブレットまたはJSPに不正な処理があることを検出しました。リクエストまたはレスポンスに対する操作が複数スレッドから実行された可能性があります。

対処

このメッセージが出力される直前に実行されたサーブレットまたはJSPをログから特定し，次のオブジェクトをインスタンス変数などに格納して複数のスレッドから実行していないか見直してください。

javax.servlet.ServletOutputStreamオブジェクト

javax.servlet.http.HttpServletResponseオブジェクト

javax.servlet.ServletResponseクラスのgetWriterメソッドで取得したjava.io.PrintWriterオブジェクト

KDJE39273-E

An exception was raised during connecting with the redirector. (exception = aa....aa)

aa....aa：リダイレクタとのコネクション確立処理での障害発生時にJavaVMから通知された例外情報

説明

リダイレクタからの通信コネクション確立時に障害が発生しました。Webコンテナが稼働しているシステムのリソース不足など，運用を続行できない問題が発生している可能性があります。

このメッセージの後に，「KDJE39275-W」のメッセージが出力されている場合，このメッセージで通知された障害発生後，リダイレクタからの接続に成功しており，システムが復旧している可能性があります。

また，Webサーバのログ，リダイレクタのログでエラーが出力されていない場合でも，「KDJE39275-W」のメッセージが出力されていない場合は障害から復旧していない可能性があります。

対処

Webサーバのアクセスログ，リダイレクタのログからリクエストが正常に実行されているかを確認してください。Webコンテナとの通信でエラーが発生している場合，メモリ，ファイルディスクリプタ，またはTCPポートなどのシステムリソースが不足している可能性があります。システムリソースの使用状況を確認し，システムリソースの見積もりが適切かどうかを確認してください。

リソースが不足している場合，システムの設定を変更してください。

KDJE39274-E

An exception was raised during connecting with the client. (exception = aa....aa)

aa....aa：クライアントとのコネクション確立処理での障害発生時にJavaVMから通知された例外情報

説明

クライアントとのコネクション確立時に障害が発生しました。Webコンテナが稼働しているシステムのリソース不足など，運用を続行できない問題が発生している可能性があります。

このメッセージの後に，「KDJE39276-W」のメッセージが出力されている場合，このメッセージで通知された障害発生後，クライアントからの接続に成功しており，システムが復旧している可能性があります。

また，ほかにエラーのログが出力されていない場合でも，「KDJE39276-W」のメッセージが出力されていない場合は障害から復旧していない可能性があります。

対処

インプロセスHTTPサーバのアクセスログなどJ2EEサーバのログから，リクエストが正常に実行されているかを確認してください。Webコンテナがリクエストを受信していない，またはWebコンテナとの通信でエラーが発生している場合，メモリ，ファイルディスクリプタ，またはTCPポートなどのシステムリソースが不足している可能性があります。システムリソースの使用状況を確認し，システムリソースの見積もりが適切かを確認してください。

リソースが不足している場合，システムの設定を変更してください。

KDJE39275-W

The connecting with the redirector has succeeded.

説明

リダイレクタとのコネクション確立に障害が発生していましたが，リダイレクタとのコネクション確立に成功しました。このメッセージは「KDJE39273-E」のメッセージが出力された後，リダイレクタとのコネクション確立に成功した際に出力されます。「KDJE39273-E」のメッセージは，メモリ，ファイルディスクリプタ，またはTCPポートなどのシステムリソースの不足で，リダイレクタとのコネクション確立に失敗した場合に出力されます。

対処

Webサーバのログ，およびWebコンテナのログからリクエストが正常に実行されているかどうかを確認してください。

リクエストが正常に実行されていない場合，「KDJE39273-E」のメッセージの対処に従い，障害の要因を特定して対策してください。

KDJE39276-W

The connecting with the client has succeeded.

説明

クライアントとのコネクション確立時に障害が発生しましたが，クライアントとのコネクション確立に成功しました。このメッセージは「KDJE39274-E」のメッセージが出力された後，クライアントとのコネクション確立に成功した際に出力されます。「KDJE39274-E」のメッセージは，メモリ，ファイルディスクリプタ，またはTCPポートなどのシステムリソースの不足で，クライアントとのコネクション確立に失敗した場合に出力されます。

対処

インプロセスHTTPサーバのアクセスログなどJ2EEサーバのログからリクエストが正常に実行されているかどうかを確認してください。

リクエストが正常に実行されていない場合，「KDJE39274-E」のメッセージの対処に従い，障害の要因を対策をしてください。

KDJE39277-E

The request header is invalid. The inprocess http server refused the request. (request uri = aa....aa, bb....bb = cc....cc, client = dd....dd:ee....ee)

aa....aa：リクエストURI
bb....bb：不正なリクエストヘッダの名称
cc....cc：不正なリクエストヘッダの値
dd....dd：接続先であるクライアントのIPアドレス（リバースプロキシを使用している場合は，リバースプロキシのIPアドレス）
ee....ee：接続先であるクライアントのポート番号（リバースプロキシを使用している場合は，リバースプロキシのポート番号）

説明

不正なリクエストヘッダを受信したため，インプロセスHTTPサーバはアクセスされたリクエストを拒否しました。

対処

不正なリクエストを送信したWebクライアントに問題ないかどうかを確認して，不正なリクエストヘッダを送信しないようにしてください。

KDJE39278-W

The default value is applied to the server ID appended to the session ID. (default value = aa....aa)

aa....aa：サーバIDのデフォルト値

説明

HttpSessionのセッションIDへのサーバID付加機能が有効ですが，セッションIDに付加するサーバIDが指定されていない，または不正な値が指定されているためデフォルト値を使用します。

サーバIDのデフォルト値にはWebコンテナを実行するホストのIPアドレスと使用するポート番号の情報が含まれます。セッションIDはクライアントに送信されるため，IPアドレスなどの情報を含まない値をサーバIDとして明示的に指定することを推奨します。

対処

J2EEサーバモードでWebアプリケーションを使用しない場合，またはSFOサーバの場合，対処は必要ありません。

Webアプリケーションを使用する場合だけ次の対処を行ってください。

ユーザプロパティファイルにサーバIDを指定していない場合は，webserver.session.server_id.valueキーでサーバIDを指定してください。

サーバIDを指定している場合は，不正な値が指定されています。webserver.session.server_id.valueキーに正しい値を指定してください。

ユーザプロパティファイルを修正後，Webコンテナを再起動してください。

なお，06-51以前から06-70以降への移行時，この機能がデフォルトで有効になることから，無効の場合に比べセッションIDの文字列長がサーバIDの長さ分増加します。移行時にセッションIDの文字列長が増加することで問題が発生する場合，次の対処を行ってください。

システムが負荷分散機によって複数のWebコンテナで冗長構成となっていない場合
次の設定をユーザプロパティファイルに追加して，この機能を無効にしてください。
webserver.session.server_id.enabled=false

システムが負荷分散機によって複数のWebコンテナで冗長構成となっている場合
この機能を無効にしないで，セッションIDの文字列長が増加することで発生する問題を対策してください。この機能を無効にした場合の動作は保証できません。

KDJE39279-W

The default value is applied to the server ID of the Cookie value. (default value = aa....aa)

aa....aa：サーバIDのデフォルト値

説明

CookieへのサーバID付加機能が有効ですが，Cookieの値として使用するサーバIDが指定されていない，または不正な値が指定されているためデフォルト値を使用します。

サーバIDのデフォルト値にはWebコンテナを実行するホストのIPアドレスと使用するポート番号の情報が含まれます。Cookieはクライアントに送信されるため，IPアドレスなどの情報を含まない値をサーバIDとして明示的に指定することを推奨します。

対処

CookieへのサーバID付加機能を使用する場合，ユーザプロパティファイルのwebserver.container.server_id.valueキーでサーバIDを指定してください。

サーバIDを指定している場合は，不正な値が指定されています。webserver.container.server_id.valueキーに正しい値を指定してください。

ユーザプロパティファイルの修正後，Webコンテナを再起動してください。

KDJE39280-E

The request header is invalid. The web container refused the request. (request uri = aa....aa, bb....bb = cc....cc)

aa....aa：リクエストURI
bb....bb：不正なリクエストヘッダの名称
cc....cc：不正なリクエストヘッダの値

説明

不正なリクエストヘッダを受信したため，Webコンテナサーバはアクセスされたリクエストを拒否しました。

対処

不正なリクエストを送信したWebクライアントに問題ないかを確認して，不正なリクエストヘッダを送信しないようにしてください。

KDJE39281-E

An exception was raised during handling the exception. (exception = aa....aa, method = bb....bb , exception = cc....cc)

aa....aa：メソッドを呼び出したユーザ作成例外
bb....bb：呼び出したメソッド
cc....cc：ユーザ作成例外に対するメソッド呼び出しで発生した例外

説明

ユーザが作成した例外クラスのメソッド呼び出しで例外が発生しました。

「KDJE39059-E」のメッセージIDが直後に出力されている場合，エラーページの表示処理中にユーザが作成した例外クラスのメソッド呼び出しで例外が発生しました。

このとき，エラーページは表示されません。

対処

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39282-E

The JSP translation failed because a JSP validation error message was reported from the extra Tag info. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, file = cc....cc, tag library = dd....dd, tag name = ee....ee, number of message = ff....ff)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，cjjspcコマンドの場合は空文字列
bb....bb：J2EEサーバモードの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンドの場合は空文字列
cc....cc：このJSPファイルまたはタグファイルのWebアプリケーション内のパス(ただし，JARファイルに格納されたタグファイルの場合，次の書式で出力される。「JARファイルのWebアプリケーション内のパス(entry = <JARファイル内のパス>)」)
dd....dd：このJSPファイルまたはタグファイルのtaglibディレクティブのuri属性値
ee....ee：タグライブラリ・ディスクリプタの<taglib><tag><name>に指定されたタグ名称
ff....ff：検証エラーメッセージの個数

説明

TagExtraInfoクラスが属性の検証で発見したエラーを報告しました。

対処

検証エラーメッセージを参照して，タグライブラリの使用方法を確認してください。検証エラーメッセージはメッセージログまたはコンソールに「KDJE39283-E」のメッセージIDで出力されています。

KDJE39283-E

A validation message. (id = aa....aa, message = bb....bb)

aa....aa：ValidationMessageクラスのgetIdメソッドの戻り値
bb....bb：ValidationMessageクラスのgetMessageメソッドの戻り値

説明

「KDJE39282-E」で発生した検証エラーのメッセージ内容（javax.servlet.jsp.tagext.ValidationMessageクラス）を示します。

ValidationMessageがnullの場合は，aa....aa，bb....bbはnullとなります。

対処

出力されているメッセージを参照して，タグライブラリの使用方法を確認してください。

KDJE39284-W

The unknown element is described. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, element = cc....cc, file = dd....dd)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：定義された要素名
dd....dd：該当ファイルのパス

説明

J2EEサーバモードの場合

該当するタグライブラリ・ディスクリプタ(TLD)ファイルに，XMLのスキーマで定義されていない要素が記述されています。この要素の内容は無視されます。

該当ファイルのパスdd....ddが次の形式で出力されます。

Webアプリケーション内のファイルの場合
Webアプリケーション内のパス

Webアプリケーション内のJARファイルに格納されたTLDファイルの場合
JARファイルのWebアプリケーション内のパス（entry = <JARファイル内のパス>）

ライブラリJAR内のTLDファイルの場合
LIB（TLDファイルが格納されたJARファイルのJ2EEアプリケーションのルートからのパス）（entry = <JARファイル内のパス>）

サーブレットエンジンモードの場合

該当するweb.xml，またはTLDファイルに，XMLのスキーマで定義されていない要素が記述されています。この要素の内容は無視されます。

該当ファイルのパスdd....ddが次の形式で出力されます。

Webアプリケーション内のファイルの場合
Webアプリケーション内のパス

Webアプリケーション内のJARファイルに格納されたTLDファイルの場合
JARファイルのWebアプリケーション内のパス（entry = <JARファイル内のパス>）

ライブラリJAR内のTLDファイルの場合
LIB（TLDファイルが格納されたJARファイルのJ2EEアプリケーションのルートからのパス）（entry = <JARファイル内のパス>）

対処

J2EEサーバモードの場合

「KDJE39286-W」のメッセージがメッセージログに出力されています。内容を確認してください。

サーブレットエンジンモードの場合

対象のファイルがweb.xmlの場合は「KDJE39285-W」のメッセージ，対象のファイルがTLDファイルの場合は「KDJE39286-W」のメッセージがメッセージログに出力されています。内容を確認してください。

KDJE39285-W

The web.xml contains the unknown element. (context root = aa....aa)

aa....aa：コンテキストルート名

説明

XMLのスキーマに定義されていない要素がweb.xmlに記述されています。

無効な要素は無視し，処理を続行します。

対処

該当する無効な要素はWebサーブレットログに「KDJE39284-W」のIDで出力されています。無効となった要素の内容を確認してください。

KDJE39286-W

The tag library descriptor contains the unknown element. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, TLD = cc....cc)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：該当ファイルのパス

説明

XMLのスキーマに定義されていない要素がタグライブラリ・ディスクリプタ(TLD)ファイルに記述されています。無効な要素は無視し，処理を続行します。

該当ファイルのパスcc....ccが次の形式で出力されます。

Webアプリケーション内のファイルの場合
Webアプリケーション内のパス

Webアプリケーション内のJARファイルに格納されたTLDファイルの場合
JARファイルのWebアプリケーション内のパス（entry = <JARファイル内のパス>）

ライブラリJAR内のTLDファイルの場合
LIB（TLDファイルが格納されたJARファイルのJ2EEアプリケーションのルートからのパス）（entry = <JARファイル内のパス>）

対処

該当する無効な要素はWebサーブレットログに「KDJE39284-W」のIDで出力されています。無効となった要素の内容を確認してください。

KDJE39287-W

The specified location of the JAR containing the tag library descriptor file defining the tag-file element is deprecated. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, JAR location = cc....cc)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，cjjspcコマンドの場合は空文字列
bb....bb：J2EEサーバモードの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンドの場合は空文字列
cc....cc：JARファイルのWebアプリケーション内のパス

説明

web.xml，JSPファイル，またはタグファイルで指定した<taglib><tag-file>要素を定義したTLDファイルを含むJARファイルの配置は推奨されません。

Webコンテナは，このJARファイル内の/META-INF/taglib.tldを読み込みますが<taglib><tag-file>タグは無視します。

対処

JARファイルは/WEB-INF/lib/ディレクトリに配置することを推奨します。

JARファイルを/WEB-INF/libディレクトリに配置するように変更する場合は，このJARファイルを指定しているファイルも修正してください。

KDJE39288-I

The webserver.jsp.compile.options property is specified. (value = aa....aa)

aa....aa：webserver.jsp.compile.optionsの設定値

説明

webserver.jsp.compile.optionsのプロパティが指定されました。

KDJE39289-W

The specified location of the tag library descriptor file is deprecated. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, TLD location = cc....cc)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモード，cjjspcコマンド，またはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
bb....bb：J2EEサーバモードまたはサーブレットエンジンモードの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
cc....cc：TLDファイルのWebアプリケーション内のパス

説明

J2EEサーバモードまたはcjjspcコマンドの場合

web.xml，JSPファイル，またはタグファイルで指定したタグライブラリ・ディスクリプタ（TLD）ファイルの配置は推奨されません。

サーブレットエンジンモードまたはcjjsp2javaコマンドの場合

web.xml，JSPファイルで指定したTLDファイルの配置は推奨されません。

対処

WebアプリケーションのバージョンがServlet 2.3の場合

/WEB-INFディレクトリ以下に配置することを推奨します。

WebアプリケーションのバージョンがServlet 2.4以降の場合

/WEB-INF/classesディレクトリ，/WEB-INF/libディレクトリ以下を除く/WEB-INFディレクトリ以下に配置することを推奨します。

KDJE39290-W

The tag library descriptor is invalid. The mustUnderstand attribute is specified in aa....aa element. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc, file = dd....dd)

aa....aa：mustUnderstand属性の値にtrueが設定された要素名
bb....bb：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードまたはcjjspcコマンドの場合は空文字列
cc....cc：J2EEサーバモードまたはサーブレットエンジンモードの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンドの場合は空文字列
dd....dd：該当ファイルのパス

説明

aa....aa要素のmustUnderstand属性の値にtrueが設定されています。このタグライブラリ・ディスクリプタ(TLD)ファイルは無効となり使用できません。

該当ファイルのパスdd....ddが次の形式で出力されます。

Webアプリケーション内のファイルの場合
Webアプリケーション内のパス

Webアプリケーション内のJARファイルに格納されたTLDファイルの場合
JARファイルのWebアプリケーション内のパス（entry = <JARファイル内のパス>）

ライブラリJAR内のTLDファイルの場合
LIB（TLDファイルが格納されたJARファイルのJ2EEアプリケーションのルートからのパス）（entry = <JARファイル内のパス>）

cjjspcコマンドでクラスパスに指定したJARファイル内のTLDファイルの場合
LIB（TLDファイルが格納されたJARファイルの絶対パス）（entry = <JARファイル内のパス>）

対処

TLDファイルのmustUnderstand属性が設定された要素の内容を確認してください。

KDJE39291-E

An exception aa....aa was raised in validation of the attribute by the TagExtraInfo class bb....bb. (J2EE application = cc....cc, context root = dd....dd)

aa....aa：例外名
bb....bb：TagExtraInfoクラス名
cc....cc：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードまたはcjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
dd....dd：J2EEサーバモードまたはサーブレットエンジンモードの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列

説明

TagExtraInfoクラス（bb....bb）による属性の検証で，例外が発生しました。

対処

TagExtraInfoクラスによるJSPファイルまたはタグファイルの検証で例外が発生した原因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39292-W

The class file generated from the JSP by the earlier version of the web container exists. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, class file = cc....cc)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：クラスファイルの絶対パス

説明

過去のバージョンのWebコンテナによってJSPから生成されたクラスファイルが存在します。WebコンテナはJSPをコンパイルします。

対処

過去のバージョンのWebコンテナによってJSPから生成されたクラスファイルは使用できません。JSP用テンポラリディレクトリから削除してください。

KDJE39293-W

The version of the tag library descriptor is aa....aa although the version of the web application is bb....bb. The tag library descriptor is invalid. (J2EE application = cc....cc, context root = dd....dd, file = ee....ee)

aa....aa：TLDファイルのバージョン
bb....bb：Webアプリケーションのバージョン
cc....cc：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
dd....dd：コンテキストルート名
ee....ee：該当ファイルのパス

説明

タグライブラリ・ディスクリプタ(TLD)ファイルのバージョンが不正です。現在のWebアプリケーションのバージョンでは，指定したTLDファイルは使用できません。

該当ファイルのパスdd....ddが次の形式で出力されます。

Webアプリケーション内のファイルの場合
Webアプリケーション内のパス

Webアプリケーション内のJARファイルに格納されたTLDファイルの場合
JARファイルのWebアプリケーション内のパス（entry = <JARファイル内のパス>）

ライブラリJAR内のTLDファイルの場合
LIB（TLDファイルが格納されたJARファイルのJ2EEアプリケーションのルートからのパス）（entry = <JARファイル内のパス>）

対処

問題の発生したWebアプリケーションに次のどれかの対策を実施してください。

TLDファイルのバージョンをWebアプリケーションのバージョンに対応したバージョンに変更する。

WebアプリケーションのバージョンをTLDファイルのバージョンに対応するバージョンに変更する。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用しており，かつTLDファイルを修正した場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない，またはWebアプリケーションのバージョンを変更した場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

再度デプロイを実行してください。

KDJE39294-E

aa....aa

aa....aa：例外のスタックトレース

説明

TagExtraInfoクラスによる属性の検証でスローされた例外のスタックトレースを行単位で出力します。

対処

TagExtraInfoクラスが例外をスローした原因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39295-E

An attempt to start a web application has failed because the aa....aa version of the web application is not supported by the servlet engine mode. (context root = bb....bb)

aa....aa：Webアプリケーションのバージョン
bb....bb：コンテキストルート名

説明

Webアプリケーションのバージョンがaa....aaです。サーブレットエンジンモードではサポートされていません。

このWebアプリケーションは開始できません。

対処

Servlet2.4以降のWebアプリケーションを使用するには，J2EEサーバモードを使用してください。

KDJE39296-E

The function class aa....aa specified in the tag library descriptor could not be found. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc, function name = dd....dd, tag library = ee....ee)

aa....aa：TLDファイルの<function-class>要素で指定したfunctionクラスの名称
bb....bb：J2EEサーバの場合はJ2EEアプリケーション名，cjjspcコマンドの場合は空文字列
cc....cc：J2EEサーバの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンドの場合は空文字列
dd....dd：TLDファイルの<function><name>要素に指定したfunctionの名称
ee....ee：このJSPファイルまたはタグファイルのtaglibディレクティブのuri属性値

説明

タグライブラリ・ディスクリプタ(TLD)ファイルの<function-class>要素で指定したfunctionクラスが見つかりませんでした。

対処

TLDファイルの<function-class>要素に定義したクラスの実行に必要なクラスをWebアプリケーションに含めるようにしてください。また，クラスファイル，JARファイルが適切なアクセス権限となっているかを確認してください。与えられていない場合は適切なアクセス権限を設定してください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

cjjspcコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39297-W

The specified listener class implementing the aa....aa interface was not registered because this interface is not supported in this web application version. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc, listener class = dd....dd)

aa....aa：インプリメントされたリスナインタフェース名
bb....bb：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
cc....cc：コンテキストルート名
dd....dd：web.xmlで指定したクラス名

説明

指定されたクラスはServlet 2.4の仕様からサポートされたリスナインタフェースをインプリメントしています。

Servlet 2.4仕様でサポートされたリスナインタフェースを次に示します。

javax.servlet.ServletRequestListener

javax.servlet.ServletRequestAttributeListener

指定したクラスはリスナとして登録されないで無視されます。

対処

Servlet 2.4の仕様からサポートされたリスナを使用するには，WebアプリケーションのバージョンがServlet 2.4以降のアプリケーションで使用してください。

KDJE39298-E

An attempt to initialize the JSP has failed because a class file generated from the JSP file or a class file depended on it is invalid. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, JSP file = cc....cc, class file = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：初期化に失敗したJSPファイルのWebアプリケーション内のパス
dd....dd：不正なクラスファイルの絶対パス

説明

JSPから生成されたクラスファイル，またはそのクラスが依存するクラスファイルが不正なためJSPの初期化に失敗しました。

対処

JSPファイルまたはタグファイルから生成されたクラスファイルが不正です。

Servlet2.5仕様のWebアプリケーションでJSTL，またはJSFを使用している場合

JSTL，またはJSFが適切に設定されていない可能性があります。適切なバージョンのJSTLまたはJSFがクラスパスに追加されているか確認し，J2EEサーバを再起動してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを使用する場合

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを使用してアプリケーションに含まれるすべてのJSPをコンパイルしてください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを使用しない場合

Webアプリケーションに含まれるすべてのJSPをコンパイルしてください。JSPファイルまたはタグファイルから生成されたクラスファイルはすべて含めるようにWebアプリケーションを更新してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

KDJE39299-I

The class file generated from the JSP file or the tag file was modified. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, class file = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：クラスファイルの絶対パス

説明

JSPファイルまたはタグファイルから生成されたクラスファイルが更新されました。

KDJE39300-I

The class file generated from the JSP file or the tag file was removed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, class file = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：クラスファイルの絶対パス

説明

JSPファイルまたはタグファイルから生成されたクラスファイルが削除されました。

KDJE39301-E

An exception aa....aa was raised in initialization of the function class bb....bb. (J2EE application = cc....cc, context root = dd....dd, function name = ee....ee, tag library = ff....ff)

aa....aa：発生した例外名
bb....bb：TLDファイルの<function-class>要素で指定したfunctionクラスの名称
cc....cc：J2EEサーバの場合はJ2EEアプリケーション名，cjjspcコマンドの場合は空文字列
dd....dd：J2EEサーバの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンドの場合は空文字列
ee....ee：TLDファイルの<function><name>要素に指定したfunctionの名称
ff....ff：このJSPファイルまたはタグファイルのtaglibディレクティブのuri属性値

説明

タグライブラリ・ディスクリプタ(TLD)ファイルの<function-class>要素で指定したfunctionクラスのロードで例外が発生しました。

対処

TLDファイルの<function-class>要素で定義したクラスのロードで例外が発生した原因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

cjjspcコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39302-E

The method parameter class aa....aa specified in the tag library descriptor could not be found. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc, function name = dd....dd, tag library = ee....ee)

aa....aa：TLDファイルの<function-signature>要素で指定したparameterクラスの名称
bb....bb：J2EEサーバの場合はJ2EEアプリケーション名，cjjspcコマンドの場合は空文字列
cc....cc：J2EEサーバの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンドの場合は空文字列
dd....dd：TLDファイルの<function><name>要素に指定したfunctionの名称
ee....ee：このJSPファイルまたはタグファイルのtaglibディレクティブのuri属性値

説明

タグライブラリ・ディスクリプタ(TLD)ファイルの<function-signature>要素で指定したfunctionのparameterクラスが見つかりませんでした。

対処

TLDファイルの<function-signature>要素に定義したparameterクラスの実行に必要なクラスをWebアプリケーションに含めるようにしてください。また，クラスファイル，JARファイルが適切なアクセス権限となっているかを確認してください。与えられていない場合は適切なアクセス権限を設定してください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

cjjspcコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39303-E

An exception aa....aa was raised in initialization of the function. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc, function name = dd....dd, tag library = ee....ee)

aa....aa：発生した例外名
bb....bb：J2EEサーバの場合はJ2EEアプリケーション名，cjjspcコマンドの場合は空文字列
cc....cc：J2EEサーバの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンドの場合は空文字列
dd....dd：TLDファイルの<function><name>要素に指定したfunctionの名称
ee....ee：このJSPファイルまたはタグファイルのtaglibディレクティブのuri属性値

説明

タグライブラリ・ディスクリプタ(TLD)ファイルの<function-signature>要素で指定したfunctionのparameterクラスのロード，または<function-class>要素で指定したfunctionクラスへのアクセス時に例外が発生しました。

対処

TLDファイルの<function-signature>要素で指定したfunctionのparameterクラスのロード，または<function-class>要素で指定したfunctionクラスへのアクセス時に例外が発生した原因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

cjjspcコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39304-W

The url-pattern element in web.xml contains the carriage return or line feed character. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, element body = cc....cc)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：<url-pattern>要素に指定された内容

説明

web.xmlに定義された<url-pattern>要素の内容に改行コード(CR(#xD),またはLF(#xA))が含まれています。

<url-pattern>要素に指定する内容に改行コードを含めることはできません。

この要素が示す定義は無効となります。

cc....ccの内容では改行コードを除外して表示します。

対処

該当する要素の内容を修正し，アプリケーションを再デプロイしてください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

KDJE39305-E

The attribute type aa....aa specified for the attribute bb....bb could not be found. (J2EE application = cc....cc, context root = dd....dd, tag name = ee....ee, tag library = ff....ff)

aa....aa：この属性の型
bb....bb：この属性の名称
cc....cc：J2EEサーバの場合はJ2EEアプリケーション名，cjjspcコマンドの場合は空文字列
dd....dd：J2EEサーバの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンドは空文字列
ee....ee：この属性を定義したカスタムタグの名称
ff....ff：このJSPファイルまたはタグファイルのtaglibディレクティブのuri属性値またはtagdir属性の値(tagdir属性の場合は次の書式で出力される。「tag library = urn:jsptagdir:<tagdir属性の値>」)

説明

タグライブラリ・ディスクリプタ(TLD)ファイルの<tag><attribute><type>要素で指定したクラスまたはタグファイルのattributeディレクティブのtype属性で指定したクラスが見つかりませんでした。

対処

TLDファイルの<type>要素またはattributeディレクティブのtype属性に定義したクラスの実行に必要なクラスをWebアプリケーションに含めるようにしてください。また，クラスファイル，JARファイルが適切なアクセス権限となっているかを確認してください。与えられていない場合は適切なアクセス権限を設定してください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

cjjspcコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39306-E

An exception aa....aa was raised in initialization of the attribute type bb....bb specified for the attribute cc....cc. (J2EE application = dd....dd, context root = ee....ee, tag name = ff....ff, tag library = gg....gg)

aa....aa：発生した例外名
bb....bb：この属性の型
cc....cc：この属性の名称
dd....dd：J2EEサーバの場合はJ2EEアプリケーション名，cjjspcコマンドの場合は空文字列
ee....ee：J2EEサーバの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンドの場合は空文字列
ff....ff：この属性を定義したカスタムタグの名称
gg....gg：このJSPファイルまたはタグファイルのtaglibディレクティブのuri属性値またはtagdir属性の値(tagdir属性の場合は次の書式で出力される。「tag library = urn:jsptagdir:<tagdir属性の値>」)

説明

タグライブラリ・ディスクリプタ(TLD)ファイルの<tag><attribute><type>要素で指定したクラスまたはタグファイルのattributeディレクティブのtype属性で指定したクラスのロードで例外が発生しました。

対処

TLDファイルの<type>要素またはattributeディレクティブのtype属性で定義したクラスのロードで例外が発生した原因を取り除いてください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

cjjspcコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39307-E

The method aa....aa specified in the tag library descriptor could not be found. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc, function name = dd....dd, function class = ee....ee, tag library = ff....ff)

aa....aa：TLDファイルの<function-signature>要素で指定した関数
bb....bb：J2EEサーバの場合はJ2EEアプリケーション名，cjjspcコマンドの場合は空文字列
cc....cc：J2EEサーバの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンドの場合は空文字列
dd....dd：TLDファイルの<function><name>要素に指定したfunctionの名称
ee....ee：TLDファイルの<function><function-class>要素で指定したfunctionクラスの名称
ff....ff：このJSPファイルまたはタグファイルのtaglibディレクティブのuri属性値

説明

タグライブラリ・ディスクリプタ(TLD)ファイルの<function-signature>要素で指定したメソッドが見つかりませんでした。

対処

TLDファイルの<function-signature>要素に定義したクラスの実行に必要なクラスをWebアプリケーションに含めるようにしてください。また，クラスファイル，JARファイルが適切なアクセス権限となっているかを確認してください。与えられていない場合は適切なアクセス権限を設定してください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

cjjspcコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39308-E

An error occurred in analyzing the xml. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, file = cc....cc, detail = dd....dd)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードまたはcjjspcコマンドの場合は空文字列
bb....bb：J2EEサーバモードまたはサーブレットエンジンモードの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンドの場合は空文字列
cc....cc：該当ファイルのパス
dd....dd：発生したエラーの詳細情報

説明

該当するweb.xml，またはタグライブラリ・ディスクリプタ(TLD)ファイルの解析に失敗しました。

該当ファイルのパスcc....ccが次の形式で出力されます。

Webアプリケーション内のファイルの場合
Webアプリケーション内のパス

Webアプリケーション内のJARファイルに格納されたTLDファイルの場合
JARファイルのWebアプリケーション内のパス（entry = <JARファイル内のパス>）

ライブラリJAR内のTLDファイルの場合
LIB（TLDファイルが格納されたJARファイルのJ2EEアプリケーションのルートからのパス）（entry = <JARファイル内のパス>）

cjjspcコマンドでクラスパスに指定したJARファイル内のTLDファイルの場合
LIB（TLDファイルが格納されたJARファイルの絶対パス）（entry = <JARファイル内のパス>）

対処

web.xml，またはTLDファイルの解析でエラーが発生した原因を取り除いてください。

発生したエラーの詳細には，KECXで始まるメッセージIDのメッセージが出力されることがあります。KECXで始まるメッセージIDのメッセージについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ メッセージ 3」を参照してください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用しており，かつTLDファイルを修正した場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない，またはWebアプリケーションのバージョンを変更した場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39309-E

The class file generated from the JSP file could not be found. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, JSP file = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：JSPファイルのWebアプリケーション内のパス

説明

JSPファイルから生成されたクラスファイルが見つかりませんでした。

対処

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを使用した場合

JSPファイルが存在しない場合は，JSPファイルを追加し，Webアプリケーションを更新してください。

JSPファイルが存在する場合は，JSPコンパイル時にエラーが発生しています。エラーの原因を取り除き，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，追加または修正したJSPをコンパイルするか，または再度デプロイしてアプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイしてアプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを使用しない場合

JSPワークディレクトリにJSPファイルおよびJSPファイルが参照するタグファイルから生成されたクラスファイルを追加し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合，JSPファイルおよびJSPファイルが参照するタグファイルから生成されたクラスファイルを追加するか再度デプロイを実行してください。

展開ディレクトリ形式のアプリケーションでJ2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合，アプリケーションを停止させJSPファイルおよびJSPファイルが参照するタグファイルから生成されたクラスファイルを追加しアプリケーションを再度開始するか，再度デプロイを実行してください。

アーカイブ形式のアプリケーションの場合，再度デプロイを実行してください。

KDJE39310-I

The JSP reload processing will now start. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, number of JSP files = cc....cc)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：リロードを実行するJSPファイルの数

説明

JSPのリロードを開始します。

複数のJSPファイルを更新した場合，更新したJSPファイルについて順次リロードを実行します。

KDJE39311-I

The JSP reload processing has finished. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名

説明

JSPのリロードを完了しました。

複数のJSPファイルを更新した場合，複数のJSPファイルについてリロードを実行しました。

KDJE39312-I

The JSP reload processing per JSP file will now start. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, file = cc....cc)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：JSP事前コンパイル機能を使用している場合はJSPファイルから生成されたクラスファイルの絶対パス。JSP事前コンパイル機能を使用していない場合はJSPファイルの絶対パス。

説明

JSP事前コンパイル機能を使用している場合

JSPファイルから生成されたクラスのリロードを開始します。

JSP事前コンパイル機能を使用していない場合

JSPファイルの再コンパイルを開始します。

KDJE39313-I

The JSP instance was destroyed because the JSP file or the class file generated from the JSP file was removed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, file = cc....cc)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：JSP事前コンパイル機能を使用している場合はJSPファイルから生成されたクラスファイルの絶対パス。JSP事前コンパイル機能を使用していない場合はJSPファイルの絶対パス。

説明

JSP事前コンパイル機能を使用している場合

JSPファイルから生成されたクラスファイルが削除されたため，JSPのインスタンスを解放しました。

JSP事前コンパイル機能を使用していない場合

JSPファイルが削除されたため，JSPのインスタンスを解放しました。

KDJE39314-W

The uri to the tag library descriptor mapping is invalid because an uri element is a duplicate of the other file. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, uri = cc....cc, valid TLD = dd....dd, invalid TLD = ee....ee)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモード，cjjspcコマンド，またはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
bb....bb：J2EEサーバモードまたはサーブレットエンジンモードの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
cc....cc：重複したuri
dd....dd：uriからのマッピングが有効なTLDファイルのWebアプリケーション内のパス (ただし，JARファイルに格納されたTLDファイルの場合，次の書式で出力される。「JARファイルのWebアプリケーション内のパス(entry = <JARファイル内のパス>)」)
ee....ee：uriからのマッピングが無効なTLDファイルのWebアプリケーション内のパス (ただし，JARファイルに格納されたTLDファイルの場合，次の書式で出力される。「JARファイルのWebアプリケーション内のパス(entry = <JARファイル内のパス>)」)

説明

J2EEサーバモード，サーブレットエンジンモード，またはcjjspcコマンドの場合

タグライブラリ・ディスクリプタ(TLD)ファイルで記述した<uri>要素の内容が，web.xmlの<taglib-uri>要素の内容，またはほかのTLDファイルで記述した<uri>要素の内容と重複しているため，<uri>要素の内容とTLDファイルのマッピングは無効となります。

cjjsp2javaコマンドの場合

タグライブラリ・ディスクリプタ(TLD)ファイルで記述した<uri>要素の内容が，コマンド引数-taglibに指定したuriの内容，またはほかのTLDファイルで記述した<uri>要素の内容と重複しているため，<uri>要素の内容とTLDファイルのマッピングは無効となります。

対処

J2EEサーバモード，サーブレットエンジンモード，またはcjjspcコマンドの場合

TLDファイルの<uri>要素は，web.xmlに定義した内容およびほかのTLDファイルと重複しない値を指定してください。

cjjsp2javaコマンドの場合

TLDファイルの<uri>要素は，コマンド引数-taglibに指定したuriの内容，およびほかのTLDファイルと重複しない値を指定してください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39315-W

The uri to the tag library descriptor mapping is invalid because an uri element is a duplicate of the other file. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, uri = cc....cc, invalid TLD = dd....dd)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモード，cjjspcコマンド，またはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
bb....bb：J2EEサーバモードまたはサーブレットエンジンモードの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
cc....cc：重複したuri
dd....dd：uriからのマッピングが無効なTLDファイルのWebアプリケーション内のパス (ただし，JARファイルに格納されたTLDファイルの場合，次の書式で出力される。「JARファイルのWebアプリケーション内のパス(entry = <JARファイル内のパス>)」)

説明

タグライブラリ・ディスクリプタ(TLD)ファイルで記述した<uri>要素の内容が，ほかのTLDファイルで記述した<uri>要素の内容と重複しているため，<uri>要素の内容とTLDファイルのマッピングは無効となります。

対処

TLDファイルの<uri>要素は，ほかのTLDファイルと重複しない値を指定してください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39316-W

The taglib element in web.xml is invalid because a taglib-uri element is a duplicate of the other taglib element. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, taglib-uri element in the invalid taglib element = cc....cc, taglib-location element in the invalid taglib element = dd....dd)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードまたはcjjspcコマンドの場合は空文字列
bb....bb：J2EEサーバモードまたはサーブレットエンジンモードの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンドの場合は空文字列
cc....cc：無効となった<taglib>要素に含まれる<taglib-uri>要素の内容
dd....dd：無効となった<taglib>要素に含まれる<taglib-location>要素の内容

説明

web.xmlに指定した<taglib>要素の内容は，重複する<taglib-uri>要素を持つほかの<taglib>要素が指定されているため無効となります。

対処

web.xmlに定義する<taglib-uri>要素では，ほかの<taglib>要素で指定した<taglib-uri>要素と重複しない値を指定してください。

エラー個所を修正し，Webアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

再度デプロイを実行してください。

cjjspcコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39317-E

The JSP reload processing per JSP file has failed because a class file is invalid. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, class file = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：JSPファイルまたはタグファイルから生成されたクラスファイルの絶対パス

説明

JSPファイルまたはタグファイルから生成されたクラスファイル，またはそのクラスが依存するクラスファイルが不正なためリロードに失敗しました。

対処

JSPファイルまたはタグファイルから生成されたクラスファイルが不正です。

Webアプリケーションに含まれるすべてのJSPをコンパイルしてください。JSPファイルまたはタグファイルから生成されたクラスファイルはすべて含めるようにWebアプリケーションを更新しリロードまたは再度デプロイを実行してください。

KDJE39318-I

The file used by the JSP file or the tag file was excluded from the update detection list. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, file = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：ファイルの絶対パス

説明

JSPファイルまたはタグファイルによって使用されるファイルは，次の要因によって更新検知対象から除外されました。

このファイルを使用していたJSPファイルまたはタグファイルが更新され，このファイルは使用されなくなりました。さらに，このファイルに依存するJSPファイルまたはタグファイルが，ほかにはありません。

このファイル，またはこのファイルを使用していたJSPファイルまたはタグファイルが更新されましたが，JSPファイルまたはタグファイルがトランスレーションエラーになりました。さらに，このファイルに依存するJSPファイルまたはタグファイルが，ほかにはありません。

KDJE39319-I

The class file generated from the tag file was excluded from the update detection list. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, class file = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：クラスファイルの絶対パス

説明

タグファイルから生成されたクラスファイルは，次の要因によって更新検知対象から除外されました。

このファイルを使用していたJSPファイルまたはタグファイルから生成されたクラスファイルが更新され，このファイルは使用されなくなりました。さらに，このファイルに依存するJSPファイルまたはタグファイルから生成されたクラスファイルが，ほかにはありません。

このファイルを使用していたJSPファイルまたはタグファイルから生成されたクラスのロードで，エラーが発生しました。さらに，このファイルに依存するJSPファイルまたはタグファイルから生成されたクラスファイルが，ほかにはありません。

KDJE39320-I

The default encoding of web application is specified. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, request = cc....cc, response = dd....dd, JSP file = ee....ee, extension = ff....ff)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：リクエストボディおよびクエリのデコードに使用される文字エンコーディング（ユーザプロパティファイル，アプリケーション統合属性ファイルまたはWAR属性ファイルに設定されていない場合は，空文字列）
dd....dd：レスポンスボディのエンコードに使用される文字エンコーディング（ユーザプロパティファイル，アプリケーション統合属性ファイルまたはWAR属性ファイルに設定されていない場合は，空文字列）
ee....ee：JSPの文字エンコーディング（ユーザプロパティファイル，アプリケーション統合属性ファイルまたはWAR属性ファイルに設定されていない場合は，空文字列）
ff....ff：デフォルトのレスポンス文字エンコーディングを適用する静的コンテンツの拡張子（静的コンテンツの拡張子が設定されていない場合，またはデフォルトのレスポンス文字エンコーディングが設定されていない場合は，空文字列）

説明

デフォルトエンコーディング設定機能が使用されました。

KDJE39321-W

The specified default encoding to J2EE server is not supported. (type = aa....aa, encoding = bb....bb)

aa....aa：デフォルトの文字エンコーディングの設定対象
　　request：リクエストボディおよびクエリ
　　response：レスポンスボディ
　　jsp：JSPファイル
bb....bb：指定された文字エンコーディング

説明

指定された文字エンコーディングは，リクエストボディおよびクエリのデコード，レスポンスボディのエンコード，およびJSPファイルの文字エンコーディングとして使用できません。

指定された内容を無視して，J2EEサーバを開始します。

対処

指定された文字エンコーディングは，リクエストボディおよびクエリのデコード，レスポンスボディのエンコード，およびJSPファイルの文字エンコーディングとして使用できません。文字エンコーディングを見直してください。

指定可能な文字エンコーディングは，JavaVMがサポートしている文字エンコーディングです。JavaVMがサポートしている文字エンコーディングについては，JDKドキュメント内の「サポートされているエンコーディング」に従います。また，指定可能な文字列は「サポートされているエンコーディング」内の，「java.nio API用の正準名」とその別名，および「java.ioおよびjava.lang API用の正準名」とその別名です。

KDJE39322-W

The JSP debugging function is enabled.

説明

JSPデバッグ機能が有効です。

対処

JSPデバッグ機能は，次に示す性能に影響するので，実行環境では使用しないことを推奨します。

Permヒープの使用量が増加

クラスロード時のパース処理が増加

KDJE39324-E

An attempt to output JSP debugging information has failed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, file = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：JSPファイルまたはタグファイルのWebアプリケーション内のパス

説明

JSPデバッグ情報の作成に失敗しました。

対処

次の要因が考えられます。

classファイルへSMAP情報を埋め込むためのディスク容量が足りなかった。

ファイルシステムに障害が発生した。

要因を確認して対処してください。

KDJE39325-W

The uri in tag libraries specified Java EE specification cannot override the taglib element in web.xml or uri in tag library descriptor. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, uri = cc....cc, invalid TLD = dd....dd)

aa....aa：J2EEサーバの場合はJ2EEアプリケーション名，cjjspcコマンドの場合は空文字列
bb....bb：J2EEサーバの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンドの場合は空文字列
cc....cc：重複した定義があったURI
dd....dd：URIからのマッピングが無効なTLDファイルのパス

説明

Java EE仕様で規定されたタグライブラリのURIはweb.xmlの<taglib>タグ，またはタグライブラリディスクリプタの<uri>タグの値で上書きできません。

Java EE仕様で規定されているタグライブラリ（JSTL，JSF）は自動的にURIをマッピングします。

JSTL1.2およびJSF1.2を使用する場合，TLDを別に配置する必要はありません。

URIからのマッピングが無効なTLDファイルのパスdd....ddは次の形式で出力されます。

web.xmlに無効な定義がある場合
無効となった<taglib>タグに含まれる<taglib-location>タグの値

Webアプリケーション内のJARファイルに格納されていないTLDファイルに無効な定義がある場合
Webアプリケーションのルートからのパス

Webアプリケーション内のJARファイルに格納されたTLDファイルに無効な定義がある場合
Webアプリケーションのルートからのパス（entry = <JARファイル内のパス>）

ライブラリJARに格納されたTLDファイルに無効な定義がある場合
LIB（J2EEアプリケーションのルートからのパス）（entry = <JARファイル内のパス>）

cjjspcコマンドでクラスパスに指定したJARファイル格納されたTLDファイルに無効な定義がある場合
LIB（TLDファイルが格納されたJARファイルの絶対パス）（entry = <JARファイル内のパス>）

対処

JSTL1.2およびJSF1.2を使用する場合，Webアプリケーション内，またはライブラリJARに配置したTLDを削除してください。

上記のバージョンと異なるJSTLおよびJSFを使用する場合，プロパティの設定，またはcjjspcコマンドのオプションでJava EE仕様で規定されたタグライブラリの自動的なマッピングを無効にしてください。

設定を変えたあと，次の操作でWebアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバの場合

J2EEサーバを再起動してください。

cjjspcコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39326-W

The mapping for the URI that identifies the tag library descriptor in the library JAR file is invalid because the <uri> element is duplicated in other files. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, URI = cc....cc, valid TLD = dd....dd, invalid TLD = ee....ee)

aa....aa：J2EEサーバの場合はJ2EEアプリケーション名，cjjspcコマンドの場合は空文字列
bb....bb：J2EEサーバの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンドの場合は空文字列
cc....cc：重複したURI
dd....dd：URIからのマッピングが有効なTLDファイルのパス
ee....ee：URIからのマッピングが無効なTLDファイルのパス

説明

ライブラリJAR（cjjspcコマンドの場合はクラスパスに指定したJARファイル）内のTLDファイルで記述した<uri>タグの内容が，web.xmlの<taglib-uri>タグの内容，またはほかのTLDファイルで記述した<uri>タグの内容と重複しているため，<uri>タグの内容とTLDファイルのマッピングは無効となります。

URIからのマッピングが有効なTLDファイルのパスdd....ddの書式

Webアプリケーション内のTLDファイルの場合
Webアプリケーション内のパス

Webアプリケーション内のJARファイルに格納されたTLDファイルの場合
JARファイルのWebアプリケーション内のパス（entry = <JARファイル内のパス>）

ライブラリJAR内のTLDファイルの場合
LIB（TLDファイルが格納されたJARファイルのJ2EEアプリケーションのルートからのパス）（entry = <JARファイル内のパス>）

cjjspcコマンドでクラスパスに指定したJARファイル内のTLDファイルの場合
LIB（TLDファイルが格納されたJARファイルの絶対パス）（entry = <JARファイル内のパス>）

URIからのマッピングが無効なTLDファイルのパスee....eeの書式

J2EEサーバの場合
LIB（TLDファイルが格納されたJARファイルのJ2EEアプリケーションのルートからのパス）（entry = <JARファイル内のパス>）

cjjspcコマンドの場合
LIB（TLDファイルが格納されたJARファイルの絶対パス）（entry = <JARファイル内のパス>）

対処

TLDファイルの<uri>タグは，web.xmlに定義した内容およびほかのTLDファイルと重複しない値を指定してください。

エラーを修正し，J2EEアプリケーションを更新してください。

J2EEサーバの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行して，このメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

cjjspcコマンドの場合

再度コマンドを実行してください。

KDJE39327-E

A given class must not have more than one method annotated with aa....aa. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc, class = dd....dd)

aa....aa："PostConstruct"または"PreDestroy"
bb....bb：J2EEアプリケーション名
cc....cc：コンテキストルート名
dd....dd：クラス名

説明

提供されたクラスは，PostConstructまたはPreDestroyで注釈されたメソッドを複数持てません。

対処

J2EEアプリケーションをJava EE仕様に従って修正してください。

KDJE39328-E

A method annotated with aa....aa must not have any parameters. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc, class = dd....dd, method = ee....ee)

aa....aa："PostConstruct"または"PreDestroy"
bb....bb：J2EEアプリケーション名
cc....cc：コンテキストルート名
dd....dd：クラス名
ee....ee：メソッド名

説明

PostConstructまたはPreDestroyで注釈されたメソッドは，引数を取りません。

対処

J2EEアプリケーションをJava EE仕様に従って修正してください。

KDJE39329-W

A method annotated with aa....aa must not throw checked exceptions. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc, class = dd....dd, method = ee....ee)

aa....aa："PostConstruct"または"PreDestroy"
bb....bb：J2EEアプリケーション名
cc....cc：コンテキストルート名
dd....dd：クラス名
ee....ee：メソッド名

説明

PostConstructまたはPreDestroyで注釈されたメソッドは，検査例外をスローできません。

メソッドは動作しますが，Java EE仕様に準拠していません。

警告が通知されたメソッドは，web.xmlで定義されている場合があります。その場合，aa....aaがPostConstructであれば<post-construct>タグ，aa....aaがPreDestroyであれば<pre-destroy>タグで定義されています。

対処

J2EEアプリケーションをJava EE仕様に従って修正してください。

KDJE39330-W

A method annotated with aa....aa must not be declared as static. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc, class = dd....dd, method = ee....ee)

aa....aa："PostConstruct"または"PreDestroy"
bb....bb：J2EEアプリケーション名
cc....cc：コンテキストルート名
dd....dd：クラス名
ee....ee：メソッド名

説明

PostConstructまたはPreDestroyで注釈されたメソッドは，staticとして宣言できません。

メソッドは動作しますが，Java EE仕様に準拠していません。

警告が通知されたメソッドは，web.xmlで定義されている場合があります。その場合，aa....aaがPostConstructであれば<post-construct>タグ，aa....aaがPreDestroyであれば<pre-destroy>タグで定義されています。

対処

J2EEアプリケーションをJava EE仕様に従って修正してください。

KDJE39331-W

The return type of a method annotated with aa....aa must be void. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc, class = dd....dd, method = ee....ee)

aa....aa："PostConstruct"または"PreDestroy"
bb....bb：J2EEアプリケーション名
cc....cc：コンテキストルート名
dd....dd：クラス名
ee....ee：メソッド名

説明

PostConstructまたはPreDestroyで注釈されたメソッドの戻り値の型は，voidでなければなりません。

メソッドは動作しますが，Java EE仕様に準拠していません。

警告が通知されたメソッドは，web.xmlで定義されている場合があります。その場合，aa....aaがPostConstructであれば<post-construct>タグ，aa....aaがPreDestroyであれば<pre-destroy>タグで定義されています。

対処

J2EEアプリケーションをJava EE仕様に従って修正してください。

KDJE39332-E

The specified value for the aa....aa tag in the web.xml is invalid. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc, class = dd....dd, method = ee....ee)

aa....aa："post-construct"または"pre-destroy"
bb....bb：J2EEアプリケーション名
cc....cc：コンテキストルート名
dd....dd：web.xmlに指定したクラス名
ee....ee：web.xmlに指定したメソッド名

説明

Deployment Descriptorの<post-construct>タグ，または<pre-destroy>タグに指定された値が不正です。

次の要因が考えられます。

<lifecycle-callback-class>タグに指定したクラスが存在しない。

<lifecycle-callback-method>タグに指定したメソッドが存在しない。または，メソッドは存在するが引数を取るメソッドである。

対処

web.xmlの定義，またはJ2EEアプリケーションを修正してください。

KDJE39333-W

The number of lines in the method used to process a custom tag exceeded 1000. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, file = cc....cc, tag = dd....dd, number of lines = ee....ee)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモード，cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
bb....bb：J2EEサーバモードまたはサーブレットエンジンモードの場合はコンテキストルート名，cjjspcコマンドまたはcjjsp2javaコマンドの場合は空文字列
cc....cc：このJSPファイルまたはタグファイルのWebアプリケーション内のパス，cjjsp2javaコマンドではJSPファイルの絶対パス(ただし，JARファイルに格納されたタグファイルの場合，次の書式で出力されます。「JARファイルのWebアプリケーション内のパス(entry = <JARファイル内のパス>)」)
dd....dd：カスタムタグ名
ee....ee：生成されたタグファイルの処理用メソッドの空行やコメント行を含めた行数

説明

J2EEサーバモードまたはcjjspcコマンドの場合

JSPファイルまたはタグファイル中のカスタムタグの処理用メソッドの行数がコメントおよび空行を含めて1000行を超えました。

サーブレットエンジンモードまたはcjjsp2javaコマンドの場合

JSPファイル中のカスタムタグの処理用メソッドの行数がコメントおよび空行を含めて1000行を超えました。

対処

Java仮想マシン仕様から，1メソッドのバイトコードは64キロバイト以内にする必要があります。64キロバイトを超える場合は，クラスファイル生成時にエラーとなるか，クラスのロード時にjava.lang.LinkageError例外が発生します。

また，1メソッドの大きさが64キロバイト以内であっても，非常に大きい場合は，次のような弊害が発生する可能性があります。

GC処理の実行に非常に時間がかかる。

JITコンパイルに非常に時間がかかる。

JITコンパイルに非常に多くのメモリを消費する。

そのため，Javaソース上の1メソッドの大きさは，コメントや空行を除き，およそ500行以内を推奨します。

カスタムタグから生成されるJavaコードの行数の縮小は，動的インクルード(インクルードアクション)によりカスタムタグを分割することで可能です。

KDJE39334-I

The version of the class file that was compiled from a JSP file or a tag file is different from the current version of the web application. As a result, the JSP file or tag file will be recompiled. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, web application version = cc....cc, file = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：実行するWebアプリケーションバージョン
dd....dd：JSPファイルまたはタグファイルのWebアプリケーション内のパス

説明

JSPファイルまたはタグファイルのコンパイルで生成されたクラスファイルのバージョンが現在のバージョンと異なります。

JSPファイルまたはタグファイルを再コンパイルします。

KDJE39335-I

The web application version was changed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, web.xml version = cc....cc, web application version = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：web.xmlのバージョン
dd....dd：実行するWebアプリケーションバージョン

説明

Webアプリケーションバージョンを変更しました。

KDJE39336-E

The POST form data has exceeded the maximum size. (request URI = aa....aa, size of the post form data = bb....bb, max size of the post form data = cc....cc)

aa....aa：リクエストURI
bb....bb：POSTフォームデータのサイズ
cc....cc：POSTフォームデータの最大サイズ

説明

クライアントから送信されたPOSTリクエストのフォームデータが最大サイズを超えています。クライアントにはステータスコード413のエラーが返されます。

対処

クライアントから送信されたPOSTリクエストのフォームデータのサイズが，Webアプリケーションの想定するサイズであるか確認してください。想定するサイズである場合，ユーザプロパティファイルのwebserver.connector.limit.max_post_form_dataキーの設定値(POSTリクエストのフォームデータの最大サイズ)を適切な値に変更してください。POSTリクエストのフォームデータの最大サイズを変更した場合は，J2EEサーバまたはWebコンテナサーバの再起動が必要となります。

KDJE39500-E

An attempt to deploy the web application failed because the number of shared threads set for deployed web applications is less than one.

説明

Webアプリケーションのデプロイに失敗しました。

Webアプリケーション単位の同時実行スレッド数の設定が不正です。

Webアプリケーション単位の共有スレッド数が1未満となるためデプロイに失敗しました。

Webアプリケーション単位の共有スレッド数は1以上必要です。

対処

Webアプリケーション単位の共有スレッド数が1以上になるように設定してください。

Webアプリケーション単位の共有スレッド数を増やすには，デプロイを行ったWebアプリケーションのWebアプリケーション単位の占有スレッド数を減らしてください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

KDJE39501-E

An attempt to deploy the web application failed because the number of shared threads set for web applications to be deployed is less than one. (J2EE application = aa....aa, context root list = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：Webアプリケーション単位の共有スレッド数が1未満となるWebアプリケーションのコンテキストルートのリスト

説明

Webアプリケーションのデプロイに失敗しました。

Webアプリケーション単位の同時実行スレッド数の設定またはURLグループ単位の同時実行スレッド数の設定が不正です。

Webアプリケーション単位の共有スレッド数が1未満となるためデプロイに失敗しました。

Webアプリケーション単位の共有スレッド数は1以上必要です。

対処

Webアプリケーション単位の共有スレッド数が1以上になるように設定してください。アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

Webアプリケーション単位の共有スレッド数を増やすには，次の操作のどちらかを行ってください。

メッセージに表示されていないコンテキストルート名のWebアプリケーションのWebアプリケーション単位の占有スレッド数を増やす。

メッセージに表示されているコンテキストルート名のWebアプリケーションのURLグループ単位の占有スレッド数を減らす。

KDJE39502-E

An attempt to dynamically change the web application failed because the number of shared threads set for deployed web applications is less than one.

説明

Webアプリケーションの同時実行スレッド数制御の動的変更に失敗しました。

Webアプリケーション単位の同時実行スレッド数の設定が不正です。

Webアプリケーション単位の共有スレッド数はが1未満となるためデプロイに失敗しました。

Webアプリケーション単位の共有スレッド数は1以上必要です。

対処

指定したWebアプリケーションの最大同時実行スレッド数と占有スレッド数を見直してください。

設定変更後のWebアプリケーションの占有スレッド数を増加させる場合，Webアプリケーション単位の共有スレッド数が1以上必要です。

KDJE39503-W

The max threads limit of the URL group thread control set to the max threads limit of the web application thread control, because the web application was dynamically changed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, URL group thread control name = cc....cc, max threads = dd....dd, exclusive threads = ee....ee, a number of processing requests = ff....ff)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：URLグループ単位の定義名
dd....dd：URLグループ単位の最大同時実行スレッド数
ee....ee：URLグループ単位の占有スレッド数
ff....ff：URLグループ単位の現在実行中のリクエスト数

説明

Webアプリケーション単位の動的変更によって，URLグループ単位の最大同時実行スレッド数がWebアプリケーション単位の最大同時実行スレッド数で動作します。

対処

URLグループ単位の最大同時実行スレッド数を設定値で動作させる場合は，Webアプリケーションの動的変更で，Webアプリケーションの最大同時実行スレッド数をURLグループ単位の最大同時実行スレッド数以上にしてください。

KDJE39504-I

The max threads limit of the URL group thread control set to the set value, because the web application was dynamically changed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, URL group thread control name = cc....cc, max threads = dd....dd, exclusive threads = ee....ee, a number of processing requests = ff....ff)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：URLグループ単位の定義名
dd....dd：URLグループ単位の最大同時実行スレッド数
ee....ee：URLグループ単位の占有スレッド数
ff....ff：URLグループ単位の現在実行中のリクエスト数

説明

Webアプリケーション単位の動的変更によって，URLグループ単位の最大同時実行スレッド数が設定値で動作します。

KDJE39505-W

The exclusive threads for a URL group set for this web application cannot be used because the Web application was dynamically changed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

Webアプリケーション単位の動的変更によって，このWebアプリケーションに設定してあるURLグループ単位の占有スレッド数が利用できません。

対処

URLグループ単位の占有スレッド数を利用する場合は，Webアプリケーションの動的変更で，Webアプリケーションの占有スレッド数をURLグループ単位の占有スレッド数の総和以上にしてください。また，Webアプリケーションの動的変更で占有スレッド数を増やす場合は，Webアプリケーション単位の共有スレッド数が1未満にならないようにしてください。

KDJE39506-I

The exclusive threads for a URL group set for this web application can be used because the Web application was dynamically changed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

Webアプリケーション単位の動的変更によって，このWebアプリケーションに設定してあるURLグループ単位の占有スレッド数が利用できます。

KDJE39507-E

The timeout occurred in sending the response data to the redirector. (redirector = aa....aa：bb....bb, container = cc....cc：dd....dd)

aa....aa：接続先であるリダイレクタのIPアドレス
bb....bb：接続先であるリダイレクタのポート番号
cc....cc：コンテナのIPアドレス
dd....dd：コンテナのポート番号

説明

リダイレクタへのレスポンス送信処理でタイムアウトが発生しました。

対処

次の内容を確認してください。

Webサーバは正常に稼働しているかどうか。

WebサーバまたはWebコンテナ間の通信路に問題はないかどうか。

KDJE39508-I

JSP precompilation has finished. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
bb....bb：コンテキストルート名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)

説明

JSP事前コンパイルが完了しました。

KDJE39510-E

The JSP work directory can not be accessed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, directory = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
bb....bb：コンテキストルート名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
cc....cc：JSPワークディレクトリの絶対パス

説明

JSPワークディレクトリにアクセスできません。

対処

次のどちらかの問題が発生しています。発生している問題に応じて対処してください。

ディレクトリへのアクセス権がない。

ファイルシステムに障害が発生した。

KDJE39511-W

A reserved property value is specified. The default value will be used. (aa....aa = bb....bb, default value = cc....cc)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：プロパティの値
cc....cc：デフォルト値

説明

予約されたプロパティ値が設定されています。デフォルト値を使用します。

対処

JSPワークディレクトリに指定する値は，大文字・小文字の区別なく，"lib"， "tags"， "classes"は使用できません。ユーザプロパティファイルのwebserver.jsp.precompile.jsp_work_dirキーの設定値を確認してJ2EEサーバを再起動してください。

KDJE39512-I

The JSP precompilation function is enabled. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

JSP事前コンパイル機能が有効です。

KDJE39513-I

The max threads limit of the URL group thread control is set to aa....aa. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc, URL group thread control name = dd....dd, the configuration of max threads = ee....ee, a number of processing requests = ff....ff)

aa....aa：コンテキストルート名
bb....bb：URLグループ単位の最大同時実行スレッド数
cc....cc：J2EEアプリケーション名
dd....dd：コンテキストルート名
ee....ee：URLグループ単位の定義名
ff....ff：URLグループ単位の最大同時実行スレッド数の設定値

説明

コンテキストルートがaa....aaのURLグループ単位の最大同時実行スレッド数は（bb....bb）になりました。

URLグループ単位の最大同時実行スレッド数は，設定値の上限から，このWebアプリケーションの設定，または，ほかのWebアプリケーションの設定に依存し減少する場合があります。

現在実行中のリクエスト数が，最大同時実行スレッド数を超えている場合，実行中のリクエストの処理完了後に，現在の上限値に制御されます。

KDJE39514-W

Some threads have not finished. The web container is now waiting. (type = aa....aa, thread no = bb....bb)

aa....aa：機能の種類
bb....bb：処理中のスレッド数

説明

幾つかのスレッドがレスポンス送信を完了していません。

Webコンテナはスレッドが終了するまで待機します。

機能の種類には，使用する機能によって出力される文字が変わります。

inprocess：インプロセスHTTPサーバ使用時

ajp13： Webサーバ連携使用時

KDJE39515-I

The setting used to URL group thread control will now be applied to the web application to be deployed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, URL group thread control name = cc....cc, max threads = dd....dd, exclusive threads = ee....ee, queue size = ff....ff)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：URLグループ単位の定義名
dd....dd：URLグループ単位の最大同時実行スレッド数
ee....ee：URLグループ単位の占有スレッド数
ff....ff：URLグループ単位の実行待ちキューサイズ

説明

デプロイするWebアプリケーションにURLグループ単位の同時実行スレッド数制御の設定を適用します。

KDJE39516-W

The URL pattern bb....bb does not match the definition name aa....aa of a URL group. (J2EE application = cc....cc, context root = dd....dd, URL group thread control name = ee....ee)

aa....aa：URLグループ単位の定義名
bb....bb：URLパターン
cc....cc：J2EEアプリケーション名
dd....dd：コンテキストルート名
ee....ee：URLグループ単位の定義名

説明

URLパターンbb....bbはURLグループ単位の定義名aa....aaとマッピングされませんでした。

対処

指定されたURLパターンは，URLマッピングの対象になりません。

URLグループ単位の同時実行スレッド数制御の設定を見直してください。

KDJE39517-E

An attempt to create the JSP work directory has failed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, directory = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
bb....bb：コンテキストルート名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
cc....cc：JSPワークディレクトリの絶対パス

説明

JSPワークディレクトリの作成に失敗しました。

対処

次のどれかの問題が発生しています。発生している問題に応じて対処してください。

ディレクトリへのアクセス権がない。

ディスクの空き容量が不足している。

ファイルシステムに障害が発生した。

JSPワークディレクトリと同名のファイルが存在している。

KDJE39518-E

The java source file to be compiled was not found. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, file = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
bb....bb：コンテキストルート名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
cc....cc：Javaソースファイルの絶対パス

説明

コンパイル対象となるJSPからトランスレーションされたJavaソースファイルが見つかりません。

対処

ファイルにアクセス権限が与えられていない可能性があります。

適切なアクセス権限を設定してください。

KDJE39519-E

The web.xml was not be found. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
bb....bb：コンテキストルート名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)

説明

web.xml ファイルが見つかりません。

対処

WEB-INF/web.xmlが含まれていないWebアプリケーションをデプロイしたか，Webアプリケーションのデプロイ先ディレクトリに該当するweb.xmlが存在しないか，またはアクセス権がない可能性があります。

WEB-INF/web.xmlを読み込み可能な状態にしてください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

cjjspcコマンドを実行した場合，再度コマンドを実行してください。

KDJE39520-E

An error occurred in while reading web.xml. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
bb....bb：コンテキストルート名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)

説明

web.xmlの読み込み時にエラーが発生しました。

対処

次のどちらかの問題が発生しています。発生している問題に応じて対処してください。

ファイルの読み取り権限がない。

ファイルシステムに障害が発生した。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

cjjspcコマンドを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度cjjspcコマンドを実行してください。

KDJE39521-E

An error occurred while analyzing web.xml at line aa....aa. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc)

aa....aa：行番号
bb....bb：J2EEアプリケーション名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
cc....cc：コンテキストルート名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)

説明

web.xmlの解析中にエラーが発生しました。

対処

web.xmlの行番号で示された個所を修正してください。

XMLの書式，または内容が不正な場合，Webサーブレットログに「KDJE39308-E」のメッセージが出力されます。「KDJE39308-E」のメッセージが出力された場合，詳細情報を基にweb.xmlを修正してください。

また，タグの指定順序がXMLのスキーマ定義に合っていない場合は，そのタグを含む終了タグの行番号が表示されることがあります。このため，行番号で示されるタグの指定順序がXMLのスキーマ定義に合っているかどうかを確認してください。

J2EEサーバはアプリケーションのインポート時およびデプロイ時にweb.xmlを書き換えます。行番号は，web.xmlを書き換えたあとの行番号となりますので，エラーの個所については，展開ディレクトリ形式を使用している場合アプリケーションディレクトリ以下のこのWebアプリケーションのweb.xmlを確認してください。アーカイブ形式のデプロイを使用している場合，エクスポートしたEARファイルに含まれるweb.xmlを確認してください。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

cjjspcコマンドを実行した場合は，再度コマンドを実行してください。

KDJE39522-E

The class file generated from the JSP file or the tag file can not be used because its version is invalid. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
bb....bb：コンテキストルート名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)

説明

JSPファイルまたはタグファイルのコンパイルで生成されたクラスファイルのバージョンに矛盾があるため使用できません。

対処

Webアプリケーションバージョン変更機能を使用した場合は，cjjspcコマンドの-lowerversionオプションとJ2EEサーバのwebserver.application.lower_versionキーの設定が同一かどうかを確認してください。設定が異なる場合は，cjjspcコマンドの-lowerversionオプションをJ2EEサーバの設定に合わせて再度コンパイルするか，J2EEサーバのwebserver.application.lower_versionキーをcjjspcコマンドの-lowerversionオプションの設定に合わせてJ2EEサーバを再起動してください。

Webアプリケーションバージョン変更機能を使用していない場合は，アプリケーションに含まれるJSPから生成されたクラスファイルをすべて再コンパイルする必要があります。

アプリケーション開始時にこのメッセージが出力された場合は，アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

cjjspcコマンドを実行した場合は，-excludefileオプション，-excludelistオプション，およびJSP単体ファイルを指定しないでWebアプリケーション全体を再コンパイルしてください。

KDJE39523-E

JSP precompilation at application startup can not be executed because the JSP precompilation function is disable. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

JSP事前コンパイル機能が無効のため，アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルは使用できません。

対処

J2EEサーバの起動モードがベーシックモードの場合，JSP事前コンパイル機能は使用できません。ユーザプロパティファイルのejbserver.server.j2ee.featureキーの設定値を確認してください。

KDJE39524-W

The JSP precompilation function is disable. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

JSP事前コンパイル機能は無効です。

対処

J2EEサーバの起動モードがベーシックモードの場合，JSP事前コンパイル機能は使用できません。ユーザプロパティファイルのejbserver.server.j2ee.featureキーの設定値を確認してください。

KDJE39525-E

JSP precompilation has failed. Application startup will now stop. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

JSP事前コンパイルに失敗しました。アプリケーションの起動を停止します。

対処

直前に出力されたエラーメッセージを確認して対処してください。

KDJE39526-E

An attempt to read the version information file has failed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, file = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
bb....bb：コンテキストルート名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
cc....cc：バージョン情報ファイルの絶対パス

説明

バージョン情報ファイルの読み込みに失敗しました。

対処

次のどちらかの問題が発生しています。発生している問題に応じて対処してください。

ファイルへのアクセス権がない。

ファイルシステムに障害が発生した。

アプリケーション開始時にこのメッセージが出力された場合，アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

cjjspcコマンドを実行した場合，-excludefile, -excludelistオプション，JSP単体ファイルを指定しないで，Webアプリケーション全体を再コンパイルしてください。

KDJE39527-E

An attempt to create the version information file has failed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, file = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
bb....bb：コンテキストルート名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
cc....cc：バージョン情報ファイルの絶対パス

説明

バージョン情報ファイルの作成に失敗しました。

対処

次のどれかの問題が発生しています。発生している問題に応じて対処してください。

ファイルへのアクセス権がない。

ディスクの空き容量が不足している。

ファイルシステムに障害が発生した。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行した場合，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

cjjspcコマンドを実行した場合，-excludefile, -excludelistオプション，JSP単体ファイルを指定しないで，Webアプリケーション全体を再コンパイルしてください。

KDJE39528-I

JSP precompilation will now start. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
bb....bb：コンテキストルート名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)

説明

JSP事前コンパイルを開始しました。

KDJE39529-W

A directory could not be accessed during a search for a JSP file. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, directory = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
bb....bb：コンテキストルート名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
cc....cc：アクセスできなかったディレクトリの絶対パス

説明

JSPファイルの検索中にディレクトリにアクセスできませんでした。このディレクトリに含まれるJSPファイルはコンパイルの対象外とし，処理を続行します。

対処

次のどちらかの問題が発生しています。対処が必要であるかどうかを確認し，必要であれば発生している問題に応じて対処してください。コンパイルに必要なファイルが存在する場合は，JSP事前コンパイルを再度実行してください。

ファイルへのアクセス権がない。

ファイルシステムに障害が発生した。

KDJE39530-E

An unexpected error occurred. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, message = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
bb....bb：コンテキストルート名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
cc....cc：例外メッセージ

説明

予期しない例外が発生しました。

対処

例外メッセージから問題がないかを確認してください。

問題がない場合，保守員に連絡してください。

KDJE39531-E

The contents of the version information file are invalid. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, file = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
bb....bb：コンテキストルート名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
cc....cc：バージョン情報ファイルの絶対パス

説明

バージョン情報ファイルの内容が不正です。バージョン情報ファイルが壊れているか，不正な文字列が含まれている可能性があります。

対処

アプリケーション開始時にこのメッセージが出力された場合，アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

cjjspcコマンドを実行した場合，-excludefile，-excludelistオプション，JSP単体ファイルを指定しないで，Webアプリケーション全体を再コンパイルしてください。

KDJE39532-W

The url-pattern element in web.xml contains the carriage return or line feed character. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, element body = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
bb....bb：コンテキストルート名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
cc....cc：<url-pattern>要素に指定された内容

説明

web.xmlに定義された<url-pattern>要素の内容に改行コード(CR(#xD),またはLF(#xA))が含まれています。<url-pattern>要素に指定する内容に改行コードを含めることはできません。この要素が示す定義は無効となります。cc....ccの内容では改行コードを除外して表示します。

対処

該当する要素の内容を修正し，アプリケーションを再デプロイしてください。アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

cjjspcコマンドを実行した場合は，再度コマンドを実行してください。

KDJE39533-E

The version information file does not exist. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
bb....bb：コンテキストルート名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)

説明

JSPワークディレクトリが存在していますが，JSPワークディレクトリ下にバージョン情報ファイルが存在しません。

対処

アプリケーション開始時にこのメッセージが出力された場合は，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

cjjspcコマンドを実行した場合は，-excludefile, -excludelistオプション，JSP単体ファイルを指定しないで，Webアプリケーション全体を再コンパイルしてください。

なお，Windowsの場合，アクセス権がないときにも，このメッセージが出力されます。

KDJE39534-E

An error occurred during Dependency Injection. Initialization of the web application will be stopped. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

Dependency Injection処理でエラーが発生しました。

Webアプリケーションの初期化を中止します。

対処

このメッセージの直前にDependency Injection処理のエラーメッセージがメッセージログに出力されます。確認して対処してください。

エラー個所を修正し，再度デプロイを実行してください。

KDJE39535-E

An attempt to create the lock file has failed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, file = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
bb....bb：コンテキストルート名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
cc....cc：ロックファイルの絶対パス

説明

ロックファイルの作成中にエラーが発生しました。

対処

次のどれかの問題が発生しています。発生している問題に応じて対処してください。

JSPワークディレクトリへのアクセス権がない。

ロックファイルへのアクセス権がない。

ディスクの空き容量が不足している。

ファイルシステムに障害が発生した。

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してこのメッセージが出力された場合，再度アプリケーション開始時のJSP事前コンパイルを実行してください。

cjjspcコマンドを実行した場合，-excludefile, -excludelistオプション，JSP単体ファイルを指定しないで，Webアプリケーション全体を再コンパイルしてください。

KDJE39536-E

JSP precompilation is being executed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
bb....bb：コンテキストルート名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)

説明

アプリケーション開始時のJSP事前コンパイル，またはcjjspcコマンドが実行中です。

対処

実行中のJSP事前コンパイルが完了したあとに，JSP事前コンパイルを再実行してください。

KDJE39537-W

An attempt to delete the lock file has failed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, file = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
bb....bb：コンテキストルート名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
cc....cc：ロックファイルの絶対パス

説明

ロックファイルの削除に失敗しました。

対処

次のどれかの問題が発生しています。

すでに別プロセスでJSP事前コンパイルが実行されている。

ファイルを削除する権限がない。

ファイルがオープンされている。

ファイルシステムに障害が発生した。

すでに別プロセスでJSP事前コンパイルが実行されている場合は問題ありません。ほかにJSP事前コンパイルを実行していないにもかかわらず，このメッセージが出力されている場合は，発生している問題に応じて対処してください。

KDJE39538-E

An attempt to delete a java source file generated from the JSP file or the tag file has failed. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, file = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
bb....bb：コンテキストルート名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
cc....cc：JSPファイルまたはタグファイルから生成されたJavaソースファイルの絶対パス

説明

JSPファイルまたはタグファイルのコンパイルで生成されたJavaソースファイル（aa....aa）の削除時に，エラーが発生しました。

対処

JSPファイルまたはタグファイルのコンパイルで生成されたJavaソースファイルの削除時に発生したエラーの原因を対処し，JSP事前コンパイルを再実行してください。

エラーの原因として，次の原因が考えられます。

ファイルを削除する権限がない。

ファイルをオープンしている。

ファイルシステムに障害が発生した。

KDJE39539-W

An invalid property is specified. The default property will be used. (invalid property = aa....aa, value = bb....bb, default property = cc....cc, value = dd....dd)

aa....aa：不正な値が設定されているプロパティ名
bb....bb ：不正な値
cc....cc：デフォルトプロパティ名
dd....dd：設定する値

説明

プロパティ(aa....aa)に設定されている値bb....bbが不正です。

デフォルトプロパティ(cc....cc)に設定されている値( dd....dd )を使用します。デフォルトプロパティに値が設定されていない場合はデフォルトプロパティのデフォルト値を使用します。

対処

aa....aaのプロパティをデフォルトプロパティに設定されている値から変更する場合は，aa....aaのプロパティ値を修正して，WebコンテナサーバまたはJ2EEサーバを，停止または再起動してください。

KDJE39540-I

aa....aa JSP files will be compiled. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc)

aa....aa：コンパイル対象のJSPファイル数
bb....bb：J2EEアプリケーション名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
cc....cc：コンテキストルート名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)

説明

コンパイル対象とするJSPファイル数を表示します。

KDJE39541-I

JSP file does not exists. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)
bb....bb：コンテキストルート名(cjjspcコマンドの場合は空文字列)

説明

コンパイル対象のJSPファイルはありません。

KDJE39542-E

An exception was raised in executing the request to the static content. (request URL = aa....aa, exception = bb....bb, detail = cc....cc)

aa....aa：リクエストURL
bb....bb：例外名
cc....cc：例外の詳細メッセージ

説明

静的コンテンツへのリクエストでエラーが発生しました。

エラーの要因には次の要因が考えられます。

静的コンテンツが削除されている。

OSのリソースを消費し，静的コンテンツを開けない。

ファイルに対するアクセス権がないためコンテンツにアクセスできない。

ファイルシステムに障害が発生した。

対処

次のどれかの問題が発生しています。発生している問題に応じて対処してください。

静的コンテンツが削除されています。

J2EEサーバモードの場合

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用している場合は，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

J2EEアプリケーションのリロード機能を使用していない場合は，再度デプロイを実行してください。

サーブレットエンジンモードの場合

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用している場合，リロードまたは再度デプロイを実行してください。

アプリケーションの更新検知とリロード機能を使用していない場合，再度デプロイを実行してください。

静的コンテンツに対するアクセス権がありません。
適切なアクセス権を設定してください。

システムのリソースが不足しているかファイルシステムに障害が発生しています。
OSのシステムリソースの使用状況およびファイルシステムの問題を特定し対処してください。

KDJE39543-E

An unexpected exception was raised in the web application reload processing. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, exception = cc....cc, detail = dd....dd)

aa....aa：J2EEサーバモードの場合はJ2EEアプリケーション名，サーブレットエンジンモードの場合は空文字列
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：例外名
dd....dd：例外の詳細メッセージ

説明

Webアプリケーションのリロード処理で予期しない例外が発生しました。

対処

java.lang.OutOfMemoryErrorが発生している場合はメモリが不足しています。システムが利用できるメモリ使用量を増やして，J2EEサーバまたはWebコンテナサーバを再起動してください。

java.lang.OutOfMemoryError以外が発生している場合は保守情報を取得し保守員に連絡してください。

KDJE39544-I

The id attribute of a useBean action has been specified more than once. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, file = cc....cc(dd....dd,ee....ee), id = ff....ff)

aa....aa：J2EEアプリケーション名（cjjspcコマンドの場合は空文字列）
bb....bb：コンテキストルート名（cjjspcコマンドの場合は空文字列）
cc....cc：JSPファイルのWebアプリケーション内のパス
dd....dd：JSPファイル中のuseBeanアクションの行数
ee....ee：JSPファイル中のuseBeanアクションのカラム
ff....ff：useBeanアクションのid属性名

説明

useBeanアクションのid属性が重複しています。

KDJE39546-W

Invalid locale was detected in the Accept-Language header. This locale was ignored. (request uri = aa....aa, locale = bb....bb)

aa....aa：リクエストURI
bb....bb：不正なロケール

説明

Accept-Languageヘッダに不正なロケールを検出しました。不正なロケールは無視します。

KDJE39547-E

There is a problem in the JAX-WS settings. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名

説明

JAX-WSの設定に問題があります。

対処

Webアプリケーションの初期化を中止します。

JAX-WSのドキュメントを見て，次の設定を見直したあと，再度デプロイを実行してください。

webserver.container.jaxws.webservice.no_webxml.enabledプロパティ

webserver.container.jaxws.webservice.wsee.no_webxml.enabledプロパティ

usrconf.cfgのJAX-WSのライブラリの設定

KDJE39900-I

The response compression function will be applied. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名（J2EEサーバモードの場合）または空文字（サーブレットエンジンモードの場合）
bb....bb：コンテキストルート名

説明

レスポンス圧縮機能を有効にします。

KDJE39901-I

The response compression rule aa....aa will be applied to the response of a request which matches the URL pattern bb....bb. (J2EE application = cc....cc, context root = dd....dd, compression rule name = ee....ee)

aa....aa：レスポンス圧縮規則
bb....bb：URLパターン
cc....cc：J2EEアプリケーション名（J2EEサーバモードの場合）または空文字（サーブレットエンジンモードの場合）
dd....dd：コンテキストルート名
ee....ee：レスポンス圧縮規則名

説明

URLパターンbb....bbと一致するリクエストに，レスポンス圧縮規則aa....aaが適用されます。

KDJE39902-E

The URL pattern of the initialization parameter of the filter used for the response compression function is invalid. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, init param = cc....cc, url pattern = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名（J2EEサーバモードの場合）または空文字（サーブレットエンジンモードの場合）
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：初期化パラメタ名
dd....dd：指定されたURLパターン

説明

レスポンス圧縮機能用フィルタの初期化パラメタに指定されたURLパターンに誤りがあります。

対処

Deployment Descriptor（web.xml）のレスポンス圧縮機能用フィルタの初期化パラメタに指定されたURLパターンを修正して，再度デプロイしてください。

KDJE39903-E

The compression rule name of the initialization parameter of the filter used for the response compression function is invalid. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, init param = cc....cc, compression rule name = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名（J2EEサーバモードの場合）または空文字（サーブレットエンジンモードの場合）
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：初期化パラメタ名
dd....dd：指定されたレスポンス圧縮規則名

説明

レスポンス圧縮機能用フィルタの初期化パラメタに指定されたレスポンス圧縮規則名に誤りがあります。

対処

Deployment Descriptor（web.xml）のレスポンス圧縮機能用フィルタの初期化パラメタに指定されたレスポンス圧縮規則名を修正して，再度デプロイしてください。

KDJE39904-E

The compression rule name of the initialization parameter of the filter used for the response compression function is not found. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, init param = cc....cc, compression rule name = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名（J2EEサーバモードの場合）または空文字（サーブレットエンジンモードの場合）
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：初期化パラメタ名
dd....dd：指定されたレスポンス圧縮規則名

説明

レスポンス圧縮機能用フィルタの初期化パラメタに指定されたレスポンス圧縮規則名が見つかりません。

対処

Deployment Descriptor（web.xml）のレスポンス圧縮機能用フィルタの初期化パラメタに指定されたレスポンス圧縮規則名を設定して，再度デプロイしてください。

KDJE39905-E

The compression rule of the initialization parameter of the filter used for the response compression function is invalid. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, init param = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名（J2EEサーバモードの場合）または空文字（サーブレットエンジンモードの場合）
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：初期化パラメタ名

説明

レスポンス圧縮機能用フィルタの初期化パラメタに指定されたレスポンス圧縮規則に誤りがあります。

対処

Deployment Descriptor（web.xml）のレスポンス圧縮機能用フィルタの初期化パラメタに指定されたレスポンス圧縮規則を修正して，再度デプロイしてください。

KDJE39906-E

The compression threshold of the initialization parameter of the filter used for the response compression function is invalid. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, init param = cc....cc, compression threshold = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名（J2EEサーバモードの場合）または空文字（サーブレットエンジンモードの場合）
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：初期化パラメタ名
dd....dd：指定された圧縮しきい値

説明

レスポンス圧縮機能用フィルタの初期化パラメタに指定されたレスポンス圧縮しきい値に誤りがあります。

対処

Deployment Descriptor（web.xml）のレスポンス圧縮機能用フィルタの初期化パラメタに指定された圧縮しきい値を修正して，再度デプロイしてください。

KDJE39907-W

The same media type has been specified more than once in the initialization parameters of the filter used for the response compression function. The compression threshold specified last will be applied. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, init param = cc....cc, media type = dd....dd, compression threshold = ee....ee)

aa....aa：J2EEアプリケーション名（J2EEサーバモードの場合）または空文字（サーブレットエンジンモードの場合）
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：初期化パラメタ名
dd....dd：指定されたメディアタイプ
ee....ee：有効となる圧縮しきい値

説明

レスポンス圧縮機能用フィルタの初期化パラメタに，同じメディアタイプが複数指定されています。最後に指定された圧縮しきい値が有効になります。

KDJE39908-E

The url-mapping of the initialization parameter of the filter used for the response compression function is invalid. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名（J2EEサーバモードの場合）または空文字（サーブレットエンジンモードの場合）
bb....bb：コンテキストルート名

説明

レスポンス圧縮機能用フィルタの初期化パラメタに指定されたurl-mappingパラメタの値に誤りがあります。

対処

Deployment Descriptor（web.xml）のレスポンス圧縮機能用フィルタの初期化パラメタに指定されたurl-mappingの値を修正して，再度デプロイしてください。

KDJE39909-E

An error occurred in acquisition of the buffer area for compression. (request URL = aa....aa)

aa....aa：リクエストURL

説明

レスポンス圧縮機能用のバッファ領域の確保でエラーが発生しました。

対処

メモリが不足しているおそれがあります。システムが利用できるメモリ使用量を確保して再起動してください。要因として，レスポンス圧縮機能用フィルタの初期化パラメタに指定された圧縮しきい値が大き過ぎることが考えられます。

KDJE39910-I

The response will be compressed. (request URL = aa....aa)

aa....aa：リクエストURL

説明

レスポンスが圧縮されます。

KDJE39911-W

The response will not be compressed. (request URL = aa....aa)

aa....aa：リクエストURL

説明

javax.servlet.ServletResponseのgetOutputStreamメソッドによって取得したServletOutputStream，またはgetWriterメソッドによって取得したPrintWriterを使用してHTTPレスポンスのバッファにデータを書き出している状態で，レスポンス圧縮規則に指定されたMedia-Typeがレスポンスに設定されました。レスポンスは圧縮されません。

対処

レスポンスを圧縮する場合は，HTTPレスポンスのバッファにデータを書き出していない状態でsetContentTypeメソッドを呼び出し，レスポンス圧縮規則に指定されたMedia-Typeをレスポンスに設定してください。

KDJE39912-I

The default response compression rule aa....aa will be applied to all responses. (J2EE application = bb....bb, context root = cc....cc)

aa....aa：デフォルト値
bb....bb：J2EEアプリケーション名（J2EEサーバモードの場合）または空文字（サーブレットエンジンモードの場合）
cc....cc：コンテキストルート名

説明

デフォルトのレスポンス圧縮規則aa....aaがすべてのレスポンスに適用されます。

KDJE39913-E

The filter name of the filter for the response compression function is invalid. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, filter name = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名（J2EEサーバモードの場合）または空文字（サーブレットエンジンモードの場合）
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：指定されたフィルタ名称

説明

レスポンス圧縮機能用フィルタのフィルタ名称に誤りがあります。

対処

Deployment Descriptor（web.xml）のレスポンス圧縮機能用フィルタのフィルタ名称に指定されたフィルタ名称を修正して，再度デプロイしてください。

4.　KDJE40000からKDJE49999までのメッセージ

Cosminexus Component ContainerおよびCosminexus TPBrokerが出力するKDJE40000からKDJE49999までのメッセージについて説明します。

＜この章の構成＞

4.1　メッセージ一覧

4.1　メッセージ一覧

KDJE40000からKDJE49999までのメッセージとその対処方法について説明します。

＜この節の構成＞

KDJE40000-E

KDJE40001-I

KDJE40002-E

KDJE40003-E

KDJE40004-E

KDJE40005-W

KDJE40006-I

KDJE40007-E

KDJE40008-E

KDJE40010-I

KDJE40011-I

KDJE40012-I

KDJE40013-I

KDJE40014-E

KDJE40016-E

KDJE40017-E

KDJE40018-E

KDJE40019-E

KDJE40020-W

KDJE40021-E

KDJE40022-E

KDJE40023-E

KDJE40024-E

KDJE40025-E

KDJE40026-I

KDJE40027-I

KDJE40028-E

KDJE40029-E

KDJE40030-I

KDJE40031-E

KDJE40032-E

KDJE40033-E

KDJE40034-E

KDJE40035-E

KDJE40036-E

KDJE40037-E

KDJE40038-W

KDJE40039-I

KDJE40040-I

KDJE40041-E

KDJE40042-E

KDJE40043-W

KDJE40044-E

KDJE40045-I

KDJE40046-E

KDJE40047-E

KDJE40048-I

KDJE40049-E

KDJE40050-E

KDJE40051-W

KDJE40052-E

KDJE40053-I

KDJE40054-I

KDJE40055-I

KDJE40056-E

KDJE40057-E

KDJE40058-I

KDJE40059-W

KDJE40060-E

KDJE40061-E

KDJE40062-E

KDJE40063-E

KDJE40064-E

KDJE40065-E

KDJE40066-W

KDJE40067-W

KDJE40068-W

KDJE40069-W

KDJE40070-W

KDJE41000-E

KDJE41001-E

KDJE41002-E

KDJE41003-W

KDJE41004-E

KDJE41005-E

KDJE41006-E

KDJE41007-E

KDJE41008-W

KDJE41009-E

KDJE41010-E

KDJE41012-E

KDJE41015-I

KDJE41016-E

KDJE41017-E

KDJE41018-E

KDJE41019-E

KDJE41020-E

KDJE41021-I

KDJE41022-W

KDJE41023-E

KDJE41024-E

KDJE41025-E

KDJE41026-W

KDJE41027-E

KDJE41028-W

KDJE41029-I

KDJE41030-I

KDJE41031-W

KDJE41032-W

KDJE41033-I

KDJE41034-I

KDJE41035-E

KDJE41036-E

KDJE41037-I

KDJE41038-I

KDJE41039-E

KDJE41040-E

KDJE41041-W

KDJE41800-I

KDJE41801-E

KDJE41802-E

KDJE41803-E

KDJE41804-E

KDJE41805-I

KDJE41806-I

KDJE41807-I

KDJE41808-I

KDJE41809-E

KDJE41810-E

KDJE41811-I

KDJE41813-E

KDJE41814-E

KDJE42000-E

KDJE42001-E

KDJE42002-E

KDJE42004-E

KDJE42005-E

KDJE42006-E

KDJE42007-E

KDJE42008-E

KDJE42009-E

KDJE42010-E

KDJE42011-E

KDJE42012-E

KDJE42014-E

KDJE42018-E

KDJE42019-E

KDJE42020-E

KDJE42021-E

KDJE42022-E

KDJE42023-E

KDJE42024-E

KDJE42025-E

KDJE42026-E

KDJE42028-E

KDJE42031-E

KDJE42034-E

KDJE42035-E

KDJE42039-E

KDJE42040-I

KDJE42041-I

KDJE42042-I

KDJE42043-I

KDJE42044-I

KDJE42046-I

KDJE42047-I

KDJE42048-I

KDJE42050-I

KDJE42051-I

KDJE42052-I

KDJE42053-I

KDJE42055-E

KDJE42056-E

KDJE42057-E

KDJE42058-E

KDJE42059-E

KDJE42060-E

KDJE42061-E

KDJE42062-E

KDJE42063-E

KDJE42064-E

KDJE42065-E

KDJE42066-E

KDJE42067-E

KDJE42068-E

KDJE42069-E

KDJE42070-E

KDJE42071-E

KDJE42072-E

KDJE42073-E

KDJE42074-E

KDJE42075-E

KDJE42076-E

KDJE42077-E

KDJE42078-E

KDJE42079-E

KDJE42080-E

KDJE42081-E

KDJE42082-E

KDJE42083-E

KDJE42084-E

KDJE42085-E

KDJE42086-E

KDJE42087-E

KDJE42088-E

KDJE42089-E

KDJE42090-E

KDJE42091-E

KDJE42092-E

KDJE42093-E

KDJE42094-E

KDJE42095-E

KDJE42096-E

KDJE42097-E

KDJE42098-E

KDJE42099-E

KDJE42100-E

KDJE42101-I

KDJE42102-W

KDJE42103-E

KDJE42105-E

KDJE42106-E

KDJE42107-I

KDJE42108-I

KDJE42109-I

KDJE42110-I

KDJE42111-I

KDJE42112-I

KDJE42113-I

KDJE42114-I

KDJE42115-E

KDJE42116-E

KDJE42117-E

KDJE42118-E

KDJE42119-E

KDJE42120-E

KDJE42121-E

KDJE42122-E

KDJE42123-E

KDJE42124-E

KDJE42125-W

KDJE42126-E

KDJE42127-E

KDJE42128-E

KDJE42129-E

KDJE42130-E

KDJE42131-E

KDJE42132-I

KDJE42133-I

KDJE42134-E

KDJE42135-E

KDJE42136-E

KDJE42137-E

KDJE42138-E

KDJE42139-I

KDJE42140-I

KDJE42141-I

KDJE42142-I

KDJE42143-I

KDJE42144-I

KDJE42145-E

KDJE42146-E

KDJE42147-E

KDJE42148-E

KDJE42149-E

KDJE42150-E

KDJE42151-E

KDJE42152-E

KDJE42153-E

KDJE42154-I

KDJE42155-I

KDJE42156-I

KDJE42157-W

KDJE42158-W

KDJE42159-E

KDJE42160-I

KDJE42161-E

KDJE42162-E

KDJE42163-E

KDJE42164-E

KDJE42165-E

KDJE42166-I

KDJE42167-I

KDJE42168-I

KDJE42169-I

KDJE42170-I

KDJE42171-I

KDJE42174-I

KDJE42175-I

KDJE42176-I

KDJE42177-I

KDJE42178-I

KDJE42179-I

KDJE42180-I

KDJE42181-I

KDJE42182-I

KDJE42183-I

KDJE42184-I

KDJE42185-I

KDJE42186-I

KDJE42187-I

KDJE42188-I

KDJE42189-I

KDJE42190-I

KDJE42191-I

KDJE42192-I

KDJE42193-I

KDJE42194-I

KDJE42195-I

KDJE42196-I

KDJE42197-I

KDJE42200-E

KDJE42201-E

KDJE42202-E

KDJE42203-E

KDJE42204-E

KDJE42205-E

KDJE42206-E

KDJE42207-E

KDJE42208-E

KDJE42209-I

KDJE42210-I

KDJE42211-I

KDJE42212-E

KDJE42213-E

KDJE42214-E

KDJE42215-I

KDJE42216-I

KDJE42217-I

KDJE42218-I

KDJE42219-I

KDJE42220-I

KDJE42221-I

KDJE42222-I

KDJE42223-I

KDJE42224-I

KDJE42225-E

KDJE42226-E

KDJE42227-E

KDJE42228-E

KDJE42229-E

KDJE42230-E

KDJE42231-E

KDJE42232-E

KDJE42233-E

KDJE42234-E

KDJE42235-E

KDJE42236-I

KDJE42237-I

KDJE42238-I

KDJE42239-I

KDJE42240-E

KDJE42241-E

KDJE42242-I

KDJE42243-I

KDJE42244-E

KDJE42245-E

KDJE42246-E

KDJE42247-I

KDJE42248-E

KDJE42249-W

KDJE42250-W

KDJE42251-E

KDJE42252-I

KDJE42253-I

KDJE42254-I

KDJE42255-I

KDJE42257-W

KDJE42258-I

KDJE42259-I

KDJE42260-I

KDJE42261-I

KDJE42262-I

KDJE42263-I

KDJE42264-I

KDJE42268-I

KDJE42269-I

KDJE42270-W

KDJE42271-E

KDJE42272-E

KDJE42274-E

KDJE42277-I

KDJE42278-I

KDJE42280-E

KDJE42284-E

KDJE42285-I

KDJE42286-E

KDJE42288-I

KDJE42290-E

KDJE42291-I

KDJE42292-I

KDJE42293-E

KDJE42294-E

KDJE42295-E

KDJE42296-E

KDJE42297-E

KDJE42298-E

KDJE42299-I

KDJE42300-I

KDJE42301-E

KDJE42302-I

KDJE42303-I

KDJE42304-I

KDJE42305-E

KDJE42306-E

KDJE42307-E

KDJE42308-E

KDJE42309-I

KDJE42310-I

KDJE42311-E

KDJE42312-E

KDJE42313-I

KDJE42314-I

KDJE42315-I

KDJE42316-I

KDJE42317-E

KDJE42318-W

KDJE42319-E

KDJE42320-E

KDJE42321-E

KDJE42322-E

KDJE42323-E

KDJE42324-E

KDJE42325-E

KDJE42326-E

KDJE42327-E

KDJE42328-E

KDJE42329-E

KDJE42330-I

KDJE42331-I

KDJE42332-W

KDJE42333-I

KDJE42334-W

KDJE42335-W

KDJE42336-E

KDJE42337-E

KDJE42338-E

KDJE42339-I

KDJE42340-I

KDJE42341-E

KDJE42342-E

KDJE42343-W

KDJE42344-E

KDJE42345-E

KDJE42346-E

KDJE42347-I

KDJE42348-I

KDJE42349-I

KDJE42350-I

KDJE42351-E

KDJE42352-E

KDJE42353-I

KDJE42354-I

KDJE42355-W

KDJE42356-E

KDJE42357-W

KDJE42358-W

KDJE42359-E

KDJE42360-E

KDJE42361-E

KDJE42362-E

KDJE42363-E

KDJE42364-E

KDJE42365-E

KDJE42366-E

KDJE42367-W

KDJE42368-I

KDJE42369-E

KDJE42370-W

KDJE42371-E

KDJE42372-I

KDJE42373-E

KDJE42374-W

KDJE42375-W

KDJE42376-E

KDJE42377-W

KDJE42378-E

KDJE42379-W

KDJE42380-W

KDJE42385-W

KDJE42386-E

KDJE42387-E

KDJE42388-E

KDJE42389-E

KDJE42390-E

KDJE42391-I

KDJE42392-E

KDJE43001-E

KDJE43002-E

KDJE43003-E

KDJE43004-E

KDJE43005-E

KDJE43006-I

KDJE43007-I

KDJE43008-E

KDJE43009-I

KDJE43010-W

KDJE43011-E

KDJE43012-E

KDJE43050-E

KDJE43051-E

KDJE43052-E

KDJE43053-E

KDJE43054-E

KDJE43055-E

KDJE43056-E

KDJE43057-E

KDJE43058-E

KDJE43059-E

KDJE43060-E

KDJE43061-E

KDJE43062-E

KDJE43063-E

KDJE43064-E

KDJE43065-E

KDJE43066-E

KDJE43067-E

KDJE43068-E

KDJE43069-E

KDJE43070-E

KDJE43071-E

KDJE43072-I

KDJE43073-I

KDJE43074-E

KDJE43075-E

KDJE43076-E

KDJE43077-E

KDJE43078-E

KDJE43079-E

KDJE43080-I

KDJE43081-E

KDJE43082-E

KDJE43083-E

KDJE43084-E

KDJE43085-E

KDJE43086-E

KDJE43087-E

KDJE43088-E

KDJE43089-E

KDJE43090-E

KDJE43091-E

KDJE43092-I

KDJE43093-E

KDJE43094-E

KDJE43095-I

KDJE43096-E

KDJE43097-E

KDJE43098-I

KDJE43099-I

KDJE43100-I

KDJE43101-E

KDJE43102-E

KDJE43103-E

KDJE43104-E

KDJE43105-E

KDJE43106-E

KDJE43107-E

KDJE43108-E

KDJE43109-E

KDJE43110-E

KDJE43111-E

KDJE43112-E

KDJE43113-E

KDJE43114-E

KDJE43115-W

KDJE43116-I

KDJE43117-I

KDJE43118-E

KDJE43119-I

KDJE43120-I

KDJE43121-W

KDJE43122-W

KDJE43123-W

KDJE43124-I

KDJE43125-W

KDJE43126-E

KDJE43127-E

KDJE43128-I

KDJE43129-I

KDJE43130-E

KDJE43131-I

KDJE43132-I

KDJE43133-I

KDJE43134-I

KDJE43135-I

KDJE43136-I

KDJE43137-I

KDJE43138-E

KDJE43139-E

KDJE43140-E

KDJE43141-E

KDJE43142-E

KDJE43143-E

KDJE43144-E

KDJE43145-E

KDJE43146-E

KDJE43147-E

KDJE43148-I

KDJE43149-I

KDJE43150-I

KDJE43151-I

KDJE43152-E

KDJE43153-E

KDJE43154-E

KDJE43155-W

KDJE43156-E

KDJE43157-W

KDJE43158-E

KDJE43159-E

KDJE43160-W

KDJE43161-W

KDJE43162-E

KDJE43163-E

KDJE43164-E

KDJE43165-W

KDJE43166-E

KDJE43167-E

KDJE43168-E

KDJE43169-E

KDJE43170-E

KDJE43171-E

KDJE43172-E

KDJE43173-E

KDJE43174-E

KDJE43175-W

KDJE43176-E

KDJE43177-E

KDJE43178-E

KDJE43179-W

KDJE43186-W

KDJE45000-E

KDJE45001-E

KDJE45002-E

KDJE47000-I

KDJE47001-E

KDJE47100-E

KDJE47101-E

KDJE47102-E

KDJE47103-E

KDJE47104-E

KDJE47105-E

KDJE47106-W

KDJE47107-I

KDJE47108-W

KDJE47109-I

KDJE47110-I

KDJE47111-I

KDJE47112-E

KDJE47113-I

KDJE47114-E

KDJE47115-E

KDJE47116-E

KDJE47117-E

KDJE47118-W

KDJE47119-E

KDJE47120-E

KDJE47121-E

KDJE47500-E

KDJE47501-I

KDJE47502-I

KDJE47503-E

KDJE47504-I

KDJE47505-I

KDJE47600-E

KDJE47601-E

KDJE47602-I

KDJE47603-I

KDJE47604-E

KDJE47605-I

KDJE47606-I

KDJE47607-W

KDJE47608-E

KDJE48200-E

KDJE48201-W

KDJE48202-W

KDJE48203-W

KDJE48204-W

KDJE48205-W

KDJE48206-W

KDJE48207-W

KDJE48208-W

KDJE48209-W

KDJE48210-W

KDJE48211-W

KDJE48212-W

KDJE48213-W

KDJE48214-I

KDJE48215-I

KDJE48216-E

KDJE48500-W

KDJE48501-W

KDJE48502-W

KDJE48503-W

KDJE48504-W

KDJE48505-W

KDJE48506-W

KDJE48507-W

KDJE48508-W

KDJE48509-W

KDJE48510-W

KDJE48511-E

KDJE48512-E

KDJE48513-E

KDJE48514-E

KDJE48515-E

KDJE48516-E

KDJE48517-E

KDJE48518-E

KDJE48519-E

KDJE48520-E

KDJE48521-E

KDJE48522-E

KDJE48523-E

KDJE48524-E

KDJE48530-E

KDJE48531-E

KDJE48532-E

KDJE48533-E

KDJE48534-E

KDJE48535-E

KDJE48536-E

KDJE48537-E

KDJE48538-E

KDJE48539-E

KDJE48540-E

KDJE48541-E

KDJE48542-E

KDJE48543-E

KDJE48544-E

KDJE48545-E

KDJE48546-E

KDJE48547-E

KDJE48548-E

KDJE48549-E

KDJE48550-E

KDJE48551-E

KDJE48552-E

KDJE48553-E

KDJE48554-E

KDJE48555-E

KDJE48556-E

KDJE48557-E

KDJE48558-E

KDJE48570-E

KDJE48571-E

KDJE48580-E

KDJE48581-E

KDJE48582-E

KDJE48583-E

KDJE48584-E

KDJE48585-E

KDJE48586-E

KDJE48587-E

KDJE48588-E

KDJE48589-E

KDJE48590-E

KDJE48591-E

KDJE48592-E

KDJE48593-E

KDJE48594-W

KDJE48595-E

KDJE48596-E

KDJE48597-E

KDJE48598-W

KDJE48600-W

KDJE48601-W

KDJE48602-W

KDJE48603-W

KDJE48604-W

KDJE48605-E

KDJE48606-E

KDJE48901-E

KDJE49000-W

KDJE49001-W

KDJE49002-W

KDJE49003-W

KDJE49510-I

KDJE49511-I

KDJE49512-I

KDJE49513-W

KDJE49514-I

KDJE49515-I

KDJE49516-E

KDJE49517-I

KDJE49518-I

KDJE49519-E

KDJE49520-I

KDJE49521-I

KDJE49522-E

KDJE49523-I

KDJE49524-I

KDJE49525-E

KDJE49526-I

KDJE49527-I

KDJE49528-E

KDJE49529-I

KDJE49530-I

KDJE49531-E

KDJE49532-I

KDJE49533-W

KDJE49600-E

KDJE49601-E

KDJE49602-E

KDJE49603-E

KDJE49604-E

KDJE49605-E

KDJE49606-E

KDJE49607-E

KDJE49608-E

KDJE49609-E

KDJE49610-E

KDJE49611-E

KDJE49612-W

KDJE49613-W

KDJE49614-W

KDJE49615-W

KDJE49616-W

KDJE49617-W

KDJE49620-E

KDJE49621-E

KDJE49622-E

KDJE49623-E

KDJE49624-E

KDJE49625-E

KDJE49630-E

KDJE49631-E

KDJE49632-E

KDJE49633-E

KDJE49634-E

KDJE49635-E

KDJE49636-E

KDJE49637-E

KDJE49640-W

KDJE49641-W

KDJE49642-W

KDJE49643-W

KDJE49644-W

KDJE49645-W

KDJE49646-W

KDJE49647-E

KDJE49650-I

KDJE49651-I

KDJE49652-I

KDJE49653-I

KDJE49654-I

KDJE49655-E

KDJE49656-I

KDJE49657-E

KDJE49658-I

KDJE49659-I

KDJE49660-I

KDJE49661-I

KDJE49662-I

KDJE49663-E

KDJE49664-E

KDJE49665-I

KDJE49666-I

KDJE49667-E

KDJE49668-E

KDJE49669-E

KDJE49670-E

KDJE49671-I

KDJE49672-E

KDJE49673-E

KDJE49674-E

KDJE49675-E

KDJE49676-E

KDJE49677-E

KDJE49678-E

KDJE49679-E

KDJE49680-I

KDJE49681-E

KDJE49682-W

KDJE40000-E

An old version's server having the same name has been set up. The migration should be performed using the cjenvupdate command.

説明

旧バージョンで，同じ名称のサーバがセットアップ済みです。cjenvupdateコマンドで環境を移行してください。

対処

cjenvupdateコマンドで，環境を移行してください。

KDJE40001-I

The setup for the J2EE server has finished successfully. Server name = aa....aa

aa....aa：サーバ名

説明

J2EEサーバ（aa....aa）のセットアップが正常に終了しました。

KDJE40002-E

The J2EE server has not been set up. Server name = aa....aa

aa....aa：サーバ名

説明

J2EEサーバ（aa....aa）がセットアップされていません。

対処

cjsetupコマンドを実行して，サーバをセットアップしてください。

KDJE40003-E

The setup for the J2EE server has failed. Server name = aa....aa, Reason = bb....bb

aa....aa：サーバ名
bb....bb：エラー内容

説明

J2EEサーバ（aa....aa）のセットアップに失敗しました。

対処

エラーの内容によって対処してください。

Already been set up

すでに指定されたサーバ名でセットアップされています。J2EEサーバを再セットアップする場合は，「cjsetup -d サーバ名」でサーバをいったん削除してから，再度セットアップコマンドを実行してください。

Invalid server name

不正なサーバ名が指定されています。サーバ名には，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ システム構築・運用ガイド」を参照して見積もった範囲内で，半角英数字，アンダースコア（_），ハイフン（-）が使用できます。サーバ名の先頭の文字は英数字でなければなりません。

Not supported edition

バッチサーバをサポートするApplication Server，Developerのエディションで実行してください。

*****の場合

直前に出力されたメッセージに従って，対処してください。

KDJE40004-E

aa....aa is too long: bb....bb

aa....aa：対象種別
bb....bb：対象名

説明

対象種別が「path name」の場合，対象名までのパス，または対象名の定義に指定されているパスが長過ぎます。

対処

対象種別が「path name」，対象名が「ejb.server.log.directory」，または「web.server.log.directory」の場合，パスの長さが200バイト以下になるようにしてください。

対象種別が「path name」，対象名が上記以外の場合は，パスの長さがOSのMAX_PATH長以下になるようにしてください。

KDJE40005-W

The specified value is invalid. The sleep processing will be performed with the default value(10 seconds).

説明

指定された値は不正な値です。スリープ処理は，デフォルトの値（10秒）で実行されます。

対処

デフォルトの値（10秒）で問題がある場合は，正しい値を指定してください。

KDJE40006-I

Usage: cjsleep sleepTime

説明

cjsleepコマンドの使用方法です。

KDJE40007-E

The system setting files aa....aa were not found. There is a possibility that the files are not installed properly, were removed or have permission problems. Reason = bb....bb

aa....aa：パス名
bb....bb：理由

説明

システム設定ファイルが見つからない，または読み込みに失敗しました。

対処

再インストールするか，またはファイルの権限を見直してください。

KDJE40008-E

The file could not be copied from "aa....aa" to "bb....bb" because of the reason cc....cc. Check the file status.

aa....aa：コピー元ファイル名
bb....bb：コピー先ファイル名
cc....cc：詳細情報

説明

ファイルのコピーに失敗しました。

対処

詳細情報に基に，コピーに失敗した要因を取り除き，再度コマンド実行してください。

KDJE40010-I

Processing will wait for aa....aa seconds.

aa....aa：数値

説明

cjsleepコマンドのスリープ時間です。

KDJE40011-I

Usage: cjstartsv [serverName] [-nosecurity] [-nostartapp]

説明

cjstartsvコマンドの使用方法です。

KDJE40012-I

Usage: cjstopsv [serverName] [-f | -fd [ThreadDumpInterval ThreadDumpCount]] [-wait [waitTime]]

説明

cjstopsvコマンドの使用方法です。

KDJE40013-I

Start Time: aa....aa
Server Name: bb....bb
Server Version: cc....cc(dd....dd)
Process ID:ee....ee

aa....aa：開始時刻
bb....bb：サーバ名
cc....cc：バージョン
dd....dd：ビルド日付
ee....ee：プロセスID

説明

サーバの起動開始時刻（aa....aa），サーバ名（bb....bb），バージョン（cc....cc），ビルド日付（dd....dd），およびプロセスID（ee....ee）を表示します。

KDJE40014-E

The specified value for the aa....aa option is invalid.

aa....aa：オプション名

説明

オプションの指定値に誤りがあります。

対処

マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」を参照してください。

KDJE40016-E

An error has occurred in the internal function. (aa....aa)(errno = bb....bb)

aa....aa：関数名
bb....bb：詳細情報

説明

関数（aa....aa）でエラーが発生しました。

対処

保守員に連絡してください。

KDJE40017-E

A memory shortage occurred. (aa....aa)(errno = bb....bb)

aa....aa：関数名
bb....bb：詳細情報

説明

関数（aa....aa）でメモリ確保時に失敗しました。

対処

空きメモリを増やしたあと，再度コマンドを実行してください。

KDJE40018-E

aa....aa was not found. (errno = bb....bb)

aa....aa：共用ライブラリ名
bb....bb：詳細情報

説明

共用ライブラリ（aa....aa）が見つかりませんでした。

対処

共用ライブラリがインストールされているかどうかを確認してください。

KDJE40019-E

The library of Java(TM) VM cannot be loaded. (errno = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

JavaVMのライブラリが読み込めませんでした。

対処

共用ライブラリのアクセス権限を見直してください。

KDJE40020-W

An invalid value was specified for the jvm.type key of the usrconf.cfg. aa....aa will be used.

aa....aa：サーバ起動時に使用されるJavaVM（Java HotSpot(TM) Server VMまたはJava HotSpot(TM) Client VM）

説明

ユーザ指定されたJavaVMのタイプに誤りがあるため，検索して見つかったaa....aaを使用してサーバを起動します。

対処

usrconf.cfgのjvm.typeに正しい値を指定してください。

KDJE40021-E

Invalid Java(TM) VM.

説明

Cosminexus Component Containerが前提とするJavaではありません。

対処

Javaのバージョンを確認してください。

KDJE40022-E

Initialization error of Java(TM) VM.

説明

JavaVMの初期化に失敗しました。

対処

このメッセージの直前に"Unrecognized VM option '<オプション名>'"メッセージが出力されている場合は，このサーバのusrconf.cfgに定義しているadd.jvm.argの指定値を見直してください。

なお，"Unrecognized VM option"メッセージは標準エラー出力だけに出力されます。

直前に"Unrecognized VM option"メッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KDJE40023-E

An attempt to open aa....aa has failed. (errno = bb....bb)

aa....aa：ファイル名
bb....bb：詳細情報

説明

ファイル（aa....aa）のオープンに失敗しました。

対処

該当するファイルの有無，アクセス権を確認してください。

KDJE40024-E

The directory cannot be accessed. (aa....aa)

aa....aa：ディレクトリ名

説明

ディレクトリ（aa....aa）が存在しないか，または書き込み権限がありません。

対処

ディレクトリの有無，およびアクセス権を確認してください。

KDJE40025-E

The current working directory of the process cannot be changed. (aa....aa)

aa....aa：ディレクトリ名

説明

カレントワーキングディレクトリを，aa....aaに変更できませんでした。

対処

ディレクトリの有無，およびアクセス権を確認してください。

KDJE40026-I

The deletion of the J2EE server has completed successfully. Server name = aa....aa

aa....aa：サーバ名

説明

J2EEサーバ（aa....aa）のアンセットアップが正常に終了しました。

KDJE40027-I

Usage: cjsetup [-d serverName | serverName | -batch serverName]

説明

cjsetupコマンドの使用方法です。

KDJE40028-E

The deletion of the J2EE server has failed. Server name = aa....aa, Reason = bb....bb

aa....aa：サーバ名
bb....bb：エラー内容

説明

J2EEサーバ（aa....aa）のアンセットアップに失敗しました。

対処

エラーの内容によって対処してください。

Server is not found

存在していないサーバ名を指定しています。

Deletion of file failed

ファイルが削除できません。削除対象のファイルにアクセスしていないか，または削除するファイルが読み取り専用でないかどうかを確認してください。

Invalid server name

不正なサーバ名が指定されています。サーバ名には，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ システム構築・運用ガイド」を参照して見積もった範囲内で，半角英数字，アンダースコア（_），ハイフン（-）が使用できます。サーバ名の先頭の文字は英数字でなければなりません。

*****

直前に出力されたメッセージのIDに従い，次の対処をしてください。

KDJE40016-Eの場合
保守員に連絡してください。

KDJE40035-Eの場合
J2EEサーバは起動中です。
J2EEサーバを停止してから，再度アンセットアップを実行してください。

KDJE40029-E

The directory aa....aa was not found.

aa....aa：ディレクトリ名

説明

ディレクトリ（aa....aa）が見つかりません。

対処

Cosminexus Component Containerが正常にインストールされているかどうかを確認してください。

KDJE40030-I

Usage: cjdumpsv [serverName]

説明

cjdumpsvコマンドの使用方法です。

KDJE40031-E

The aa....aa server was not found.

aa....aa：サーバ種別（J2EE：J2EEサーバ，またはWeb container：WEBコンテナサーバ）

説明

J2EEサーバ，またはWebコンテナサーバが見つかりませんでした。

対処

サーバが起動されているかどうかを確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE40032-E

The policy file cannot be accessed: aa....aa

aa....aa：アクセスできなかったポリシーファイル名

説明

ポリシーファイル（aa....aa）にアクセスできません。

対処

該当ポリシーファイルの有無，アクセス権を確認してください。

KDJE40033-E

A timeout has occurred during waiting for the response of the shutdown request from the J2EE server.

説明

J2EEサーバから終了要求に対する応答がありません。

対処

J2EEサーバのログを見て，要因を解決してください。

KDJE40034-E

An error has occurred in the J2EE server.

説明

終了を受け付けたJ2EEサーバでエラーが発生しました。

対処

J2EEサーバのログを見て，要因を解決してください。

KDJE40035-E

The J2EE server has already been started.

説明

J2EEサーバはすでに開始されているため，開始要求を破棄しました。

対処

J2EEサーバが起動中かどうかを確認してください。

起動しているJ2EEサーバが正しい運用方法で起動されている場合，そのままご利用ください。

誤って起動されている場合は，必要に応じて再起動してください。

KDJE40036-E

The J2EE server could not be shutdown. Reason = aa....aa

aa....aa：詳細情報

説明

詳細情報（aa....aa）に示す理由によって，J2EEサーバを停止できませんでした。

対処

詳細情報に応じて，次の対処をしてください。

The server shutdown is in progress.

J2EEサーバはすでに停止処理中です。終了を待ってください。

Permission denied.

J2EEサーバをManagement Serverによって起動している場合は，Management Serverから停止してください。Management Serverによって起動していない場合は保守員に連絡してください。

上記以外の場合

保守員に連絡してください。

KDJE40037-E

The definition file cannot be accessed: aa....aa

aa....aa：アクセスできなかった定義ファイル名

説明

定義ファイル（aa....aa）にアクセスできません。

対処

該当定義ファイルの有無，アクセス権限を確認してください。

バッチ実行コマンド，バッチ強制停止コマンドの場合は，次の内容も確認してください。

ユーザ定義ファイル格納ディレクトリ環境変数「CJBATCHUSRCONFDIR」が設定されている場合，設定したパスの長さと，ユーザオプション定義ファイル名（usrconf.cfg）またはユーザプロパティファイル名（usrconf.properties）の長さの合計値が，OSが定めるパス最大長以下になっているか確認してください。

ユーザ定義ファイル格納ディレクトリ環境変数「CJBATCHUSRCONFDIR」が設定されていない場合，カレントディレクトリに存在するユーザオプション定義ファイル（usrconf.cfg）またはユーザプロパティファイル（usrconf.properties）の絶対パスの長さが，OSが定めるパス最大長以下になっているか確認してください。

KDJE40038-W

An invalid value was specified for aa....aa. The default value bb....bb will be used. (cc....cc = dd....dd)

aa....aa：指定項目（propertyまたはoption）
bb....bb：プロパティ，またはコマンドオプションのデフォルト値
cc....cc：指定先
　　Property key：プロパティキー名
　　Option name：コマンドオプション名
dd....dd：プロパティキー名またはコマンドオプション名

説明

プロパティ，またはコマンドのオプションに指定した値が無効なため，デフォルト値を使用して処理を続行します。

対処

指定項目がpropertyの場合，usrconf.cfgファイルのプロパティ（dd....dd）の指定値を見直してください。

指定項目がoptionの場合，コマンドのオプション（dd....dd）の指定値を見直してください。

KDJE40039-I

Usage: cjenvsetup

説明

cjenvsetupコマンドの使用方法です。

KDJE40040-I

The setup for the Cosminexus Component Container administrator has finished successfully.

説明

Cosminexus Component Container管理者のセットアップが正常に終了しました。

KDJE40041-E

The setup for the Cosminexus Component Container administrator has failed. Error = aa....aa

aa....aa：エラー内容

説明

Cosminexus Component Container管理者のセットアップに失敗しました。

対処

エラーの内容によって対処してください。

Invalid installation directory

Cosminexus Component Containerが正常にインストールされていない可能性があります。Cosminexus Component Containerをインストール後，再度セットアップを行ってください。

上記以外

しばらく時間をおいたあと，再度cjenvsetupコマンドを実行してください。それでもエラーとなる場合は，保守員に連絡してください。

KDJE40042-E

Only the Cosminexus Component Container administrator is permitted to execute this command.

説明

Cosminexus Component Container管理者以外のユーザは，このコマンドを実行できません。

対処

Cosminexus Component Container管理者でこのコマンドを実行してください。インストールディレクトリ（/opt/Cosminexus/CCをシンボリックリンクしている場合は，リンク先ディレクトリ）の属性（オーナー，グループ）が，Component Container管理者およびComponent Container管理者のプライマリグループと一致していることを確認してください。一致していない場合は，一致させてください。

KDJE40043-W

The library of HNTRLib2 cannot be loaded. (errno = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

日立トレース共通ライブラリが読み込めませんでした。

トレースを取得せずコマンドの処理を続行します。

対処

日立トレース共通ライブラリがインストールされているかどうかを確認してください。

KDJE40044-E

The value specified for the environment variable is invalid. Environment variable name = aa....aa, Value = bb....bb

aa....aa：環境変数名
bb....bb：環境変数の設定値

説明

環境変数の設定値が正しくありません。

対処

環境変数名が"CSCCFJ_SERVER_HOME"の場合，環境変数の設定値に正しいCosminexus Component Containerのインストールディレクトリが設定されているか見直してください。

環境変数名が上記以外の場合，保守員に連絡してください。

KDJE40045-I

Usage: cjgetsysinfo [-f SystemInformationOutputFile]

説明

cjgetsysinfoの使用方法です。

KDJE40046-E

The specified file aa....aa already exists. Specify another file.

aa....aa：稼働状況出力ファイルパス

説明

指定されたファイルはすでに存在します。

対処

別のファイルを指定して，再度コマンドを実行してください。

KDJE40047-E

An attempt to aa....aa a core file has failed. Core file name = bb....bb

aa....aa：処理内容
　　rename：リネームに失敗しました。
　　delete：削除に失敗しました。
bb....bb：リネームまたは削除に失敗したcoreファイル名

説明

coreファイルのリネームまたは削除に失敗しました。

対処

処理内容（aa....aa）に応じて対処してください。

rename

coreファイルは，次回のサーバ停止時に上書き削除されます。リネームなどによって，coreファイルを退避してください。

delete

coreファイルを削除してください。

KDJE40048-I

Specified option(s) = aa....aa

aa....aa：指定されたオプション一覧

説明

aa....aaに，cjstartsvに指定されたオプションを表示します。

オプション未指定時は"none"を出力します。

KDJE40049-E

A timeout occurred in cjstopsv during normal stop monitor. Server name = aa....aa

aa....aa：J2EEサーバ名

説明

正常停止監視で，タイムアウトが発生しました。

対処

強制停止オプションを指定して，再度cjstopsvコマンドを実行してください。

KDJE40050-E

A timeout occurred in cjstopsv during normal stop monitor. The J2EE server will now be forcibly stopped. Server name = aa....aa

aa....aa：J2EEサーバ名

説明

正常停止監視で，タイムアウトが発生しました。J2EEサーバを強制停止します。

対処

対処は不要です。

KDJE40051-W

An invalid value was specified for the property. The default value aa....aa will be used. (property name = bb....bb)

aa....aa：デフォルト値
bb....bb：プロパティ名

説明

無効な値がプロパティに指定されました。デフォルト値を使用します。

対処

必要に応じてプロパティ値を設定し直してください。

KDJE40052-E

The directory aa....aa cannot be accessed. Processing will now stop.

aa....aa：ディレクトリ名

説明

ディレクトリにアクセス権がないか，またはファイル名が指定されています。

対処

ディレクトリaa....aaの状態を確認してください。

KDJE40053-I

The cjclstartap command will now start. (directory for the user definition file = aa....aa, PID = bb....bb)

aa....aa：ユーザ定義ファイル格納先環境変数設定値
bb....bb：プロセスID

説明

aa....aaディレクトリのユーザ定義を使用して，cjclstartapコマンドを開始します。

KDJE40054-I

The cjclstartap command stopped. (PID = aa....aa, exit status = bb....bb)

aa....aa：プロセスID
bb....bb：Javaアプリケーションの終了ステータス

説明

cjclstartapコマンドを停止しました。

KDJE40055-I

Usage: cjclstartap [Java option ...] class [args ...]

説明

cjclstartapコマンドの使用方法です。

KDJE40056-E

An invalid value was specified for aa....aa. (bb....bb = cc....cc)

aa....aa：指定項目（propertyまたはoptionのどちらか）
bb....bb：無効な値の指定先（Property key（プロパティキー名称）またはOption name（コマンドオプション名称）のどちらか）
cc....cc：無効な値を指定したプロパティキー名称，またはコマンドオプション名称

説明

プロパティ，またはコマンドのオプションに指定した値が無効なため，このプロセスを終了します。

対処

指定項目がpropertyの場合，usrconf.cfgファイルのプロパティcc....ccの指定値を見直してください。

指定項目がoptionの場合，コマンドのオプションcc....ccの指定値を見直してください。

KDJE40057-E

The cjclstartap process cannot be found. (PID = aa....aa)

aa....aa：プロセスID

説明

引数に指定したプロセスIDのcjclstartapコマンドが見つかりません。

対処

cjclstartapコマンドのプロセスIDを確認してください。確認したプロセスIDを使用して，cjcldumpapコマンドを再度実行してください。

KDJE40058-I

Usage: cjcldumpap [PID]

説明

cjcldumpapコマンドの使用方法です。

KDJE40059-W

The length of the directory name specified for the ejb.client.log.directory exceeds 180 bytes. The default value aa....aa will be used.

aa....aa：デフォルトディレクトリ名

説明

ejb.client.log.directoryに指定されたディレクトリ名の長さが180バイトを超えています。デフォルト値aa....aaを使用します。

対処

ejb.client.log.directoryの値を見直してください。

KDJE40060-E

Another process is now running in the same current directory. (directory = aa....aa)

aa....aa：cjclstartapコマンドのカレントディレクトリ

説明

別のcjclstartapコマンドが同じカレントディレクトリで実行中のため，起動できません。

対処

すでに起動しているcjclstartapコマンドが終了してから，再度実行してください。

KDJE40061-E

The log directory is being used by another process. (directory = aa....aa)

aa....aa：ログ出力先ディレクトリ

説明

別のcjclstartapコマンドがログ出力先のディレクトリを使用しているため，起動できません。

対処

アプリケーションごとに異なるログ出力先のディレクトリを指定してください。

KDJE40062-E

An error has occurred in the system call(name = aa....aa,errno = bb....bb,line = cc....cc,at = dd....dd).

aa....aa：システムコール名
bb....bb：エラーコード
cc....cc：行数
dd....dd：エラーが発生した関数

説明

dd....ddでaa....aaがbb....bbのエラーを検出しました。

対処

保守員に連絡してください。

KDJE40063-E

The cjclstartap command has not started, or has not been executed in the same current directory.

説明

同じカレントディレクトリでcjclstartapコマンドが実行されていないため，コマンドの実行を終了します。

対処

cjclstartapコマンドが実行中であることを確認して，cjclstartapコマンドと同じカレントディレクトリで再度実行してください。

KDJE40064-E

The command cannot be executed because you do not have administrator privileges.

説明

管理者特権がないためコマンドを実行できません。

対処

管理者として実行したコマンドプロンプト上で，再度コマンドを実行してください。

KDJE40065-E

An error occurred while the permissions were being checked.

説明

権限の判定中にエラーが発生しました。

対処

メモリが不足しているおそれがあります。空きメモリを増やしたあと，再度コマンドを実行してください。問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KDJE40066-W

An attempt to initialize the audit log has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

監査ログの初期化に失敗しました。監査ログは出力できませんが，処理は続行します。

対処

監査ログのメッセージログを参照して，原因を取り除いてください。

KDJE40067-W

An attempt to output the audit log has failed. (aa....aa)(details = bb....bb, errno = cc....cc)

aa....aa：監査ログの種類
bb....bb：詳細情報
cc....cc：エラーコード

説明

監査ログの出力に失敗しました。処理は続行します。

対処

監査ログのメッセージログを参照して，原因を取り除いてください。問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KDJE40068-W

A memory shortage occurred. (details = aa....aa, errno = bb....bb)

aa....aa：詳細情報
bb....bb：エラーコード

説明

メモリ確保に失敗しました。監査ログは出力できませんが，処理は続行します。

対処

空きメモリを増やしてください。

KDJE40069-W

The library cannot be loaded. (path = aa....aa).

aa....aa：パス名（絶対パス）

説明

ライブラリが読み込めませんでした。処理は続行します。

対処

パスにライブラリが存在するかを確認してください。

KDJE40070-W

An error has occurred in the system call. (name = aa....aa, details = bb....bb, errno = cc....cc).

aa....aa：システムコール名
bb....bb：詳細情報
cc....cc：エラーコード

説明

aa....aaがcc....ccのエラーを検出しました。処理は続行します。

対処

保守員に連絡してください。

KDJE41000-E

An attempt to connect to the web container has failed. (errno = aa....aa, addr = bb....bb, port = cc....cc, fds = dd....dd)

aa....aa：システム固有のエラー番号
bb....bb：Webサーバとの通信に使用するWebコンテナが動作するホストのIPアドレス
cc....cc：Webサーバとの通信に使用するWebコンテナのポート番号
dd....dd：Webサーバとの通信に使用するWebコンテナのファイルディスクリプタ

説明

Webコンテナとの接続に失敗しました。

対処

次のどれかの問題が発生しています。

ワーカのポート番号が不正です。

ワーカのホスト名またはIPアドレスが不正です。

WebコンテナのListenキューの最大値を超えています。

Webコンテナが稼働するホストがダウンしています。

リダイレクタ-Webコンテナ間の通信経路で障害が発生しています。

Webサーバが停止しています。

システム固有のエラー番号によって要因を取り除いてください。

このメッセージの出力後に，「KDJE41033-I」のメッセージが出力されている場合は，リトライを行います。

KDJE41001-E

Redirection to the worker failed. (worker name = aa....aa)

aa....aa：ワーカ名

説明

ワーカ（aa....aa）との通信で障害が発生しました。

対処

Webサーバが停止しているおそれがあります。直前に出力されているメッセージ（KDJE41000-Eなど）によって対処してください。

KDJE41002-E

The request could not be redirected to a worker. Because the redirector could not access the definition file. (definition file = aa....aa)

aa....aa：ファイル名

説明

定義ファイル（aa....aa）にアクセスできないため，リダイレクタはリクエストをワーカに転送できませんでした。

対処

該当ファイルの有無，アクセス権を確認したあと，Webサーバを再起動してください。

KDJE41003-W

An invalid parameter value is specified in aa....aa file. The default parameter value will be used. (bb....bb = cc....cc, default value = dd....dd)

aa....aa：ファイル名
bb....bb：パラメタ名
cc....cc：値
dd....dd：デフォルト値

説明

パラメタ（bb....bb）に指定された値が不正です。デフォルト値（dd....dd）を使用します。

対処

aa....aaのファイルのbb....bbのパラメタをデフォルト値から変更する場合は，bb....bbのパラメタに適切な値を指定して，Webサーバを再起動してください。

KDJE41004-E

The request could not be redirected to a worker because request header was too long.

説明

HTTPリクエストのヘッダ情報のサイズが大き過ぎるため，リダイレクタはリクエストをワーカに転送できませんでした。

要因として，HTTPのPOSTメソッドを使用する必要がある個所でGETメソッドを使用していることが考えられます。

対処

HTTPリクエストのヘッダ情報のサイズが不正に大きくなる要因を取り除いて，再度アクセスしてください。

KDJE41005-E

The request could not be redirected to a worker because worker name which is specified in the mapping definition file was not defined to worker.list parameter in the workers definition file. (worker name = aa....aa)

aa....aa：ワーカ名

説明

マッピング定義ファイルに指定されたワーカがワーカ定義ファイルのworker.listパラメタに定義されていないため，リダイレクタはリクエストをワーカに転送できませんでした。

対処

マッピング定義ファイル（デフォルト名：uriworkermap.properties），またはHitachi Web Server用リダイレクタ動作定義ファイル（デフォルト名：mod_jk.conf）に指定したワーカ名（aa....aa）の定義を，ワーカ定義ファイル（デフォルト名：workers.properties）のworker.listパラメタに定義して，Webサーバを再起動してください。なお，worker.listパラメタに不正な値が指定された場合にもこのメッセージが出力されます。worker.listパラメタの指定値を確認してください。

KDJE41006-E

The request could not be redirected to a worker because a required parameter was not specified in the workers definition file. (parameter = worker.aa....aa.bb....bb)

aa....aa：ワーカ名
bb....bb：パラメタ名

説明

ワーカ定義ファイルに必須のパラメタ（worker.aa....aa.bb....bb）が指定されていないため，リダイレクタはリクエストをワーカに転送できませんでした。

対処

ワーカ定義ファイル（デフォルト名：workers.properties）にworker.aa....aa.bb....bbパラメタを指定して，Webサーバを再起動してください。

KDJE41007-E

The request could not be redirected to a worker because invalid value was specified in the workers definition file. (worker.aa....aa.bb....bb = cc....cc)

aa....aa：ワーカ名
bb....bb：パラメタ名
cc....cc：値

説明

ワーカ定義ファイルに指定されたパラメタ（worker.aa....aa.bb....bb）の値が不正なため，リダイレクタはリクエストをワーカに転送できませんでした。

対処

ワーカ定義ファイル（デフォルト名：workers.properties）のパラメタ（worker.aa....aa.bb....bb）に適切な値を指定して，Webサーバを再起動してください。

KDJE41008-W

An invalid parameter value is specified in the workers definition file. The default parameter value will be used. (worker.aa....aa.bb....bb = cc....cc, default value = dd....dd)

aa....aa：ワーカ名
bb....bb：パラメタ名
cc....cc：値
dd....dd：デフォルト値

説明

ワーカ定義ファイルに指定されたパラメタ（worker.aa....aa.bb....bb）の値が不正です。デフォルト値（cc....cc）を使用します。

対処

ワーカ定義ファイル（デフォルト名：workers.properties）のパラメタ（worker.aa....aa.bb....bb）をデフォルト値から変更する場合は，worker.aa....aa.bb....bbパラメタに適切な値を指定して，Webサーバを再起動してください。

KDJE41009-E

Could not create worker because it is out of memory.

説明

メモリ不足のため，ワーカを作成できませんでした。

要因として，ワーカ定義ファイルのパラメタ（worker.<ワーカ名>.cachesize）に指定した値が大き過ぎる可能性があります。

worker.<ワーカ名>.cachesizeの値は，次に示す式に従ってメモリを消費します。

メモリ消費量=（worker.<ワーカ名>.cachesizeの値）×10キロバイト

対処

システムが利用できるメモリ使用量を確保して，Webサーバを再起動してください。

KDJE41010-E

An attempt to connect to a web client has failed. (errno = aa....aa)

aa....aa：システム固有のエラー番号

説明

リクエストを要求したクライアントとの接続に失敗しました。

ブラウザでリクエスト処理を中断したり，更新を要求したりして，リクエストを要求したクライアントが通信途中に停止した可能性があります。

対処

システム固有のエラー番号（UNIXではerrno.hの定義値，WindowsではGetLastErrorメソッドの戻り値）によって要因を取り除いてください。

また，ブラウザの操作（中断，更新）によって，このメッセージが出力された場合，対処は不要です。

KDJE41012-E

A URI pattern that does not start with '/' was specified in the aa....aa file. This parameter is ignored. (URI pattern = bb....bb, worker name = cc....cc)

aa....aa：ファイル名
bb....bb：uriパターン
cc....cc：ワーカ名

説明

定義ファイル（aa....aa）に指定するuriパターンの先頭が，'/'でなければなりません。パラメタ定義の内容を無視します。

対処

指定したuriパターンとワーカ名を有効にする場合，ファイル（aa....aa）で指定するワーカ名（cc....cc）のuriパターン（bb....bb）の先頭に'/'を付けて，Webサーバを再起動してください。

KDJE41015-I

The redirector redirected the request to the worker. (worker name = aa....aa, request URI = bb....bb, addr = cc....cc, port = dd....dd, fds = ee....ee)

aa....aa：ワーカ名
bb....bb：リクエストURI
cc....cc：Webサーバとの通信に使用するWebコンテナが動作するホストのIPアドレス
dd....dd：Webサーバとの通信に使用するWebコンテナのポート番号
ee....ee：Webサーバとの通信に使用するWebコンテナのファイルディスクリプタ

説明

リダイレクタは，ワーカ（aa....aa）にリクエストを転送します。

KDJE41016-E

The request could not be redirected because it is out of memory.

説明

メモリ不足のため，リダイレクタはリクエストを転送できませんでした。

対処

システムが利用できるメモリ使用量を確保して，Webサーバを再起動してください。

KDJE41017-E

The accessed request was refused. The request URI which starts with "/hitachi_ccfj/" cannot be used. (request URI = aa....aa)

aa....aa：リクエストURI

説明

アクセスされたリクエストを拒否しました。"/hitachi_ccfj/"で始まるリクエストURIは使用できません。

不正なリクエストURIを受信したか，Webサーバにリダイレクタが重複登録されていることが考えられます。

対処

クライアントからのリクエストURIがaa....aaに示すリクエストURIと異なる場合，「インターネットサービスマネージャ」を起動して，ツリーに表示されている［インターネット インフォメーション サービス］の［* <ホスト名>］の［既定のWebサイト］を右クリックして，「プロパティ」を選択します。

［ISAPIフィルタ］タグを選択して，"hitachi_ccfj"が登録されていないことを確認してください。

KDJE41018-E

The request could not be redirected because the web server was not configured correctly.

説明

Webサーバが正しく設定されていないため，リダイレクタはリクエストを転送できませんでした。

要因として，リダイレクタの内部情報がほかに登録されているISAPIフィルタと競合していることが考えられます。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE41019-E

The response timeout happen to worker aa....aa. (uri = bb....bb, addr =cc....cc, port = dd....dd, fds = ee....ee, RootAp = ff....ff)

aa....aa：ワーカ名
bb....bb：リクエストURI
cc....cc：Webサーバとの通信に使用するWebコンテナが動作するホストのIPアドレス
dd....dd：Webサーバとの通信に使用するWebコンテナのポート番号
ee....ee：Webサーバとの通信に使用するWebコンテナのファイルディスクリプタ
ff....ff：PRFのルートAP情報

説明

ワーカからの受信でタイムアウトが発生しました。

対処

次のどれかの問題が発生しています。該当する問題の原因を対策してください。

サーブレットまたはJSP処理内の無限ループによって，レスポンスが返っていません。

Webアプリケーション内でデッドロックが発生しています。

アクセスピーク時にサーバの処理が追いつかなくて滞っています。

Webコンテナが稼働するホストがダウンしています。

リダイレクタとWebコンテナ間の通信経路で障害が発生しています。

KDJE41020-E

An error occurred in the aa....aa function. (bb....bb)

aa....aa：関数名
bb....bb：エラー情報

説明

予期しないエラーが発生しました。

対処

保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KDJE41021-I

The creating of error page is delegated to web server. (error status code = aa....aa, uri = bb....bb)

aa....aa：エラーステータスコード
bb....bb：リクエストURI

説明

エラーページの生成をWebサーバに委任します。

KDJE41022-W

The performance trace is unavailable due to failure of initialization. (reason = aa....aa)

aa....aa：理由コード

説明

初期化に失敗したため，PRFトレースは使用できません。

対処

aa....aaに示される理由の内容によって対処してください。aa....aaには次のコードが表示されます。

表4-1　KDJE41022-Wに示される理由コード一覧

理由コード
説明
対処

-1
環境変数「PRFSPOOL」が設定されていません。または，環境変数「PRFSPOOL」に設定したディレクトリが存在しません。
環境変数「PRFSPOOL」が設定されているかどうかを確認してください。

-2
プロセスでのPRFデーモンのサービス開始処理でエラーが発生しました。
PRFデーモンが起動していない可能性があります。
PRFデーモンが起動されているかどうかを確認してください。また，定義ファイルのPRFIDの指定を確認してください。

-3
プロセスでのPRFデーモンのサービス開始処理でエラーが発生しました（システムコールのエラーなど）。
<環境変数PRFSPOOLの設定ディレクトリ>¥log¥<PRF識別子>（Windowsの場合）または$PRFSPOOL/log/<PRF識別子>（UNIXの場合）の下にあるログファイルを参照し，Cosminexus Performance Tracerのメッセージを調べてください。調べた要因を基に，対処してください。

-4
PRFデーモンのサービスで必要となるライブラリのロードに失敗しました。
Cosminexus Performance Tracerがインストールされていません。インストールしたあと，再度実行してください。

KDJE41023-E

The request header is invalid. An attempt to redirect a request has failed. (header name = aa....aa, header value = bb....bb)

aa....aa：ヘッダ名
bb....bb：内容

説明

HTTPリクエストのヘッダ情報が不正です。リクエストの転送に失敗しました。

対処

リクエストを要求したクライアントから，HTTPリクエストのヘッダ情報が不正となる要因を取り除いてください。要因を取り除いたあと，再度アクセスしてください。

KDJE41024-E

The redirector is unavailable because the invalid value is specified in aa....aa file. (parameter = bb....bb, value = cc....cc)

aa....aa：ファイル名
bb....bb：パラメタ名
cc....cc：値

説明

ファイル（aa....aa）に指定されたパラメタ（bb....bb）の値（cc....cc）が不正なため，リダイレクタは使用できません。

対処

ファイルのパラメタに適切な値を指定して，Webサーバを再起動してください。

KDJE41025-E

The redirector is unavailable because the required parameter is not specified in aa....aa file. (parameter = bb....bb)

aa....aa：ファイル名
bb....bb：パラメタ名

説明

ファイル（aa....aa）に必須のパラメタが指定されていないため，リダイレクタは使用できません。

対処

ファイルのパラメタに適切な値を指定して，Webサーバを再起動してください。

KDJE41026-W

The trace log is not outputted because the specified trace log file cannot be accessed. (trace log file = aa....aa, api = bb....bb, reason = cc....cc, code = dd....dd)

aa....aa：出力先
bb....bb：保守情報
cc....cc：保守情報
dd....dd：保守情報

説明

保守用トレースログの出力先（aa....aa）にアクセスできないため，保守用トレースログは出力されません。

対処

出力先のディレクトリ，ファイルのアクセス権，およびディスクの空き容量を確認して，ログが出力できない要因を取り除いてから，Webサーバを再起動してください。

KDJE41027-E

The redirector is unavailable because the specified trace log file is being used as a message log file. (trace log file = aa....aa)

aa....aa：出力先

説明

保守用トレースログの出力先（aa....aa）は，メッセージログの出力先としてすでに使用されているため，リダイレクタは使用できません。

対処

出力先の内容を変更して，Webサーバを再起動してください。

KDJE41028-W

The specified parameter is invalid. Delete the entry or make it comment. (parameter = aa....aa)

aa....aa：パラメタ名

説明

指定されたパラメタは無効なため，記述内容は無視されます。

対処

パラメタの記述を削除するか，コメント記述にして，Webサーバを再起動してください。

KDJE41029-I

The initialization of the trace log will now start. (trace log file = aa....aa)

aa....aa：保守用トレースログの出力先

説明

保守用トレースログの初期化を開始します。

KDJE41030-I

The initialization of the trace log has finished.

説明

保守用トレースログの初期化が完了しました。

KDJE41031-W

The timeout occurred in connecting to the worker. (worker name = aa....aa, URI = bb....bb, addr = cc....cc, port = dd....dd, fds = ee....ee, RootAP = ff....ff)

aa....aa：ワーカ名
bb....bb：リクエストURI
cc....cc：Webサーバとの通信に使用するWebコンテナが動作するホストのIPアドレス
dd....dd：Webサーバとの通信に使用するWebコンテナのポート番号
ee....ee：Webサーバとの通信に使用するWebコンテナのファイルディスクリプタ
ff....ff：PRFのルートAP情報

説明

ワーカへのコネクションの確立でタイムアウトが発生しました。

対処

次のどれかの問題が発生しています。

Webコンテナが稼働するホストがダウンしています。

リダイレクタ-Webコンテナ間の通信経路で障害が発生しています。

このメッセージの出力後に，「KDJE41033-I」のメッセージが出力されている場合は，リトライを行います。

KDJE41032-W

The timeout occurred in sending the request data to the worker. (worker name = aa....aa, URI = bb....bb, addr = cc....cc, port = dd....dd, fds = ee....ee, RootAP = ff....ff)

aa....aa：ワーカ名
bb....bb：リクエストURI
cc....cc：Webサーバとの通信に使用するWebコンテナが動作するホストのIPアドレス
dd....dd：Webサーバとの通信に使用するWebコンテナのポート番号
ee....ee：Webサーバとの通信に使用するWebコンテナのファイルディスクリプタ
ff....ff：PRFのルートAP情報

説明

ワーカへのリクエスト送信でタイムアウトが発生しました。

対処

次のどれかの問題が発生しています。

Webコンテナが稼働するホストがダウンしています。

リダイレクタ-Webコンテナ間の通信経路で障害が発生しています。

このメッセージの出力後に，「KDJE41033-I」のメッセージが出力されている場合は，リトライを行います。

KDJE41033-I

The request sending will retry.

説明

このメッセージの前に出力されているメッセージが示す要因により，ワーカへのリクエスト送信に失敗したため，リトライを行います。

KDJE41034-I

An attempt to send the request was successful while retrying. (retry count = aa....aa, maximum retry count = bb....bb)

aa....aa：リクエスト送信に成功したときのリトライの回数
bb....bb：リトライを行う最大の回数

説明

リトライ中にリクエスト送信に成功しました。

KDJE41035-E

Retry could not continue because an error occurred. (retry count = aa....aa, maximum retry count = bb....bb)

aa....aa：リクエストを続行できないエラーが発生したときのリトライの回数
bb....bb：リトライを行う最大の回数

説明

Webコンテナへのリクエスト送信処理のリトライ中にリトライを続行できないエラーが発生しました。

対処

このメッセージの前に出力されている，リクエスト送信が失敗する要因となったメッセージによって対処してください。

KDJE41036-E

It did retry for the maximum retry count, but the request could not be sent. (maximum retry count = aa....aa)

aa....aa：リトライを行う最大の回数

説明

リトライ回数分のリトライを行いましたが，リクエスト送信できませんでした。

対処

このメッセージの前に出力されている，リクエスト送信が失敗する要因となったメッセージによって対処してください。

KDJE41037-I

The redirector will redirect the POST requests that have the Content-Length header, to the worker defined in the worker.<post_size_lb worker name>.post_size_workers parameter in the worker definition file. (post_size_lb worker name = aa....aa, destination worker name = bb....bb, length = cc....cc-dd....dd)

aa....aa：POSTリクエスト振り分けワーカのワーカ名
bb....bb：POSTリクエスト転送先ワーカのワーカ名
cc....cc：Content-Lengthヘッダの値の最小値
dd....dd：Content-Lengthヘッダの値の最大値

説明

POSTデータサイズによる振り分け機能によって，Content-Lengthヘッダの値がcc....cc以上dd....dd以下のPOSTリクエストを，ワーカ定義ファイルのパラメタworker.<POSTリクエスト振り分けワーカのワーカ名>.post_size_workersに指定されたワーカbb....bbに転送します。

KDJE41038-I

The redirector will redirect, to the default worker, the requests that do not satisfy the conditions for redirecting to the worker defined in the worker.<post_size_lb worker name>.post_size_workers parameter in the worker definition file. (post_size_lb worker name = aa....aa, default worker name = bb....bb)

aa....aa：POSTリクエスト振り分けワーカのワーカ名
bb....bb：デフォルトワーカのワーカ名

説明

POSTデータサイズによる振り分け機能によって，ワーカ定義ファイルのパラメタworker.<POSTリクエスト振り分けワーカのワーカ名>.post_size_workersに指定されたワーカへの振り分け条件を満たさないリクエストをデフォルトワーカbb....bbに転送します。

KDJE41039-E

The redirector cannot be used because an invalid worker type is specified in the worker definition file. (worker.aa....aa.type = bb....bb)

aa....aa：ワーカ名
bb....bb：値

説明

ワーカ定義ファイルに指定されたワーカの種別が不正なため，リダイレクタは使用できません。POSTリクエスト振り分けワーカにリクエスト転送先として指定するワーカの種別はajp13またはajp12です。

対処

ワーカ定義ファイルのパラメタworker.<ワーカ名>.typeに適切な値を指定して，Webサーバを再起動してください。

KDJE41040-E

The redirector cannot be used because the value specified for the worker.<worker-name>.post_data parameter in the worker definition file has already been defined for another worker. (worker.aa....aa.post_data = bb....bb, other worker = cc....cc)

aa....aa：値の重複したワーカのワーカ名
bb....bb：値
cc....cc：ワーカ名

説明

ワーカ定義ファイルに指定されたワーカaa....aaのContent-Lengthヘッダの値の上限値に1を加えた値が，ほかのワーカcc....ccに指定された値bb....bbと同じため，リダイレクタは使用できません。

対処

ワーカ定義ファイルのパラメタworker.<ワーカ名>.post_data（ワーカ名はaa....aa）に適切な値を指定して，Webサーバを再起動してください。

KDJE41041-W

The specified parameter is invalid. (parameter name = aa....aa, value = bb....bb)

aa....aa：パラメタ名
bb....bb：値

説明

指定されたパラメタの値が不正です。

URLパターンによるリクエストの振り分けで設定したURLパターンが不正な場合，aa....aaに「url pattern」と出力し，bb....bbに指定されたURLパターンを出力します。

対処

パラメタに適切な値を指定して，Webサーバを再起動してください。

KDJE41800-I

The setup for the Web container server has finished successfully. Server name = aa....aa

aa....aa：サーバ名

説明

Webコンテナサーバ（aa....aa）のセットアップが正常に終了しました。

KDJE41801-E

The Web container directory aa....aa corresponding to the server name does not exist.

aa....aa：サーバ名

説明

cjstartwebコマンド，cjstopwebコマンドで指定されたサーバ名に対応するディレクトリが存在しません。

対処

cjstartwebコマンド，cjstopwebコマンドでサーバ名を正しく入力しているかどうかを確認してください。指定したサーバ名でcjwebsetupコマンドを実行していない場合には，cjwebsetupコマンドでサーバをセットアップしてください。

KDJE41802-E

The setup for the Web container server has failed. Server name = aa....aa, Reason = bb....bb

aa....aa：サーバ名
bb....bb：エラー内容

説明

Webコンテナサーバ（aa....aa）のセットアップに失敗しました。

対処

エラーの内容によって対処してください。

Already been set up

指定されているサーバ名でセットアップ済みです。Webコンテナサーバを再セットアップする場合は「cjwebsetup -d サーバ名」でサーバをいったん削除してから，再度セットアップコマンドを実行してください。

Invalid server name

不正なサーバ名が指定されています。サーバ名には，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ システム構築・運用ガイド」を参照して見積もった範囲内で，半角英数字，アンダースコア（_），ハイフン（-）が使用できます。サーバ名の先頭の文字は英数字でなければなりません。

*****の場合

直前に出力されたメッセージに従って，対処してください。

KDJE41803-E

The definition file aa....aa cannot be accessed.

aa....aa：ファイル名

説明

定義ファイル（aa....aa）にアクセスできません。

対処

該当ファイルの有無，アクセス権を確認したあと，cjstartwebコマンドまたはcjstopwebコマンドを再度実行してください。

KDJE41804-E

The specified aa....aa is too long: bb....bb

aa....aa：エラーになった項目（パス名またはサーバ名）
bb....bb：定義ファイルのキー名またはコマンド名

説明

指定されたパス名またはサーバ名（aa....aa）は長過ぎます。

パス名の場合，256バイト以内で指定します。

サーバ名の場合，動作するOSでのホスト名の最大長の範囲で指定します。半角英数字，アンダースコア（_），またはハイフン（-）が使用できます。なお，先頭の文字は英数字でなければなりません。

対処

制限に従って指定してください。

KDJE41805-I

Usage: cjstartweb [serverName] [-security]

説明

cjstartwebコマンドの使用方法です。

KDJE41806-I

Usage: cjstopweb [serverName] [-f | -fd [ThreadDumpInterval ThreadDumpCount]]

説明

cjstopwebコマンドの使用方法です。

KDJE41807-I

The deletion of the Web container server has completed successfully. Server name = aa....aa

aa....aa：サーバ名

説明

Webコンテナサーバ（aa....aa）のアンセットアップが正常に終了しました。

KDJE41808-I

Usage: cjwebsetup [-d serverName | serverName]

説明

cjwebsetupコマンドの使用方法です。

KDJE41809-E

The deletion of the Web container server has failed. Server name = aa....aa, Reason = bb....bb

aa....aa：サーバ名
bb....bb：エラー内容

説明

Webコンテナサーバ（aa....aa）のアンセットアップに失敗しました。

対処

エラーの内容によって対処してください。

Server is not found

存在していないサーバ名を指定しています。

Deletion of file failed

ファイルが削除できません。削除対象のファイルにアクセスしていないか，または削除するファイルが読み取り専用でないかどうかを確認してください。

Invalid server name

不正なサーバ名が指定されています。サーバ名には，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ システム構築・運用ガイド」を参照して見積もった範囲内で，半角英数字，アンダースコア（_），ハイフン（-）が使用できます。サーバ名の先頭の文字は英数字でなければなりません。

*****

直前に出力されたメッセージのIDに従い，次の対処をしてください。

KDJE40016-Eの場合
保守員に連絡してください。

KDJE41813-Eの場合
Webコンテナサーバは起動中です。
Webコンテナサーバを停止してから，再度アンセットアップを実行してください。

KDJE41810-E

The directory aa....aa was not found.

aa....aa：ディレクトリ名

説明

ディレクトリ（aa....aa）が見つかりません。

対処

Cosminexus Component Containerが正常にインストールされているかどうかを確認してください。

KDJE41811-I

Usage: cjdumpweb [serverName]

説明

cjdumpwebコマンドの使用方法です。

KDJE41813-E

The Web container server has already been started.

説明

Webコンテナサーバはすでに開始されているため，開始要求を破棄しました。

対処

Webコンテナサーバが起動中かどうかを確認してください。

起動しているWebコンテナサーバが正しい運用方法で起動されている場合，そのままご利用ください。

誤って起動されている場合は，必要に応じて再起動してください。

KDJE41814-E

The Web container server is not found.

説明

Webコンテナサーバが見つかりません。

対処

Webコンテナサーバが起動されているかどうかを確認して，再度コマンドを実行してください。

KDJE42000-E

Deployment has abended. An invalid environment entry was found. Values could not converted to the specified types (aa....aa).

aa....aa：対象

説明

デプロイ処理が異常終了しました。

不正な環境エントリ（aa....aa）を見つけました。指定された値は指定された型に変換できません。

対処

<env-entry>タグを見直して，適切な内容を設定してください。

KDJE42001-E

Deployment has abended. Resources (aa....aa) are unresolved.

aa....aa：対象

説明

デプロイ処理が異常終了しました。

リソース参照（aa....aa）のリンク解決に失敗し，デプロイは失敗しました。

対処

サーバ管理コマンドを使用して，該当アプリケーションのリソースのリンク解決をしてください。

KDJE42002-E

Deployment has abended. EJBs (aa....aa) are unresolved.

aa....aa：対象

説明

デプロイ処理が異常終了しました。

EJB参照（aa....aa）のリンク解決に失敗して，デプロイは失敗しました。

対処

該当アプリケーションのEJBのリンク解決をしてください。

属性ファイルの設定が不正な場合

属性ファイルの<ejb-ref>タグ，または<ejb-local-ref>タグに適切な内容を設定してください。

Deployment Descriptorの設定が不正な場合

Deployment Descriptorの<ejb-ref>タグ，または<ejb-local-ref>タグを見直して，適切な内容を設定してください。

KDJE42004-E

Deployment has abended. Roles in the security constraint (aa....aa) are unresolved.

aa....aa：対象

説明

デプロイ処理が異常終了しました。

ロールのリファレンス定義が未解決です。

対処

サーバ管理コマンドを使用して，該当アプリケーションのロールのリンク解決をしてください。

KDJE42005-E

This EAR has an invalid context root (aa....aa). It may contain an invalid character such as "*".

aa....aa：コンテキストルート名

説明

これは不正なコンテキストルート（aa....aa）を持ったEARです。

許されていない文字（"*"など）が含まれている可能性があります。

Context Rootに指定できる文字種

英数字と次に示す記号
/ @ & + $ , - _ . ! ' ( ) % ~

ただし，次に示す規則に従って指定する必要があります。

'/'は，パスの区切り文字としてだけ有効で，"//"などは指定できません。

'.'は，相対パスを表現するための利用（"./"など）はできません。

'%'は，エスケープとして（"%20"など）だけ利用できます。

対処

適切な文字に修正してください。

KDJE42006-E

Exception while generating remote interface implementation for bean aa....aa. Detail=bb....bb

aa....aa：Bean名
bb....bb：詳細情報

説明

Bean（aa....aa）のリモートインタフェース実装クラスを生成中に例外が発生しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42007-E

Exception while generating home interface implementation for bean aa....aa. Detail=bb....bb

aa....aa：Bean名
bb....bb：詳細情報

説明

Bean（aa....aa）のホームインタフェース実装クラスを生成中に例外が発生しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42008-E

Error generating aa....aa stubs for bean interface bb....bb. Reason=cc....cc

aa....aa：スタブタイプ
bb....bb：J2EEアプリケーション名
cc....cc：エラーの要因

説明

Beanインタフェース（bb....bb）のaa....aaスタブ生成中にエラーが発生しました。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42009-E

Error compiling container generated java source files Detail=aa....aa

aa....aa：詳細情報

説明

生成されたJavaソースファイルのコンパイル中にエラーが発生しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。

ただし，次に示す場合は対処が異なります。

ほかにエラーメッセージが出力されている場合

出力されているメッセージを参照して，対処してください。

Home/Componentインタフェースの定義にGenericsを使用している場合

Home/Componentインタフェースの定義にGenericsを使用しないでください。

ビジネスインタフェースの定義にGenericsを使用している場合

ビジネスインタフェースで型変数をパラメタ化してください。

ビジネスインタフェースでパラメタ化したメソッドを再定義している場合

再定義したメソッドを削除してください。

なお，要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42010-E

The native library file (aa....aa) and a native library file with the same name as the resource adapter "bb....bb" are already deployed, so importing or adding is not possible.

aa....aa：ネイティブライブラリファイル名
bb....bb：リソースアダプタの表示名

説明

リソースアダプタ（bb....bb）が持つネイティブライブラリファイル（aa....aa）と同じ名称のネイティブライブラリファイルがすでにデプロイされているため，インポートまたは追加できません。

対処

既存のネイティブライブラリファイルを使用するリソースアダプタを削除してから，再度インポートまたは追加してください。

KDJE42011-E

This file (aa....aa) and a file with the same name exist in the J2EE application, so importing is not possible.

aa....aa：ファイル名

説明

このファイル（aa....aa）と同じ名称のファイルがJ2EEアプリケーション中に存在するため，インポートできません。

対処

インポートするライブラリJARファイルの名称を変更するか，または既存の同じ名称のファイルを削除してから，再度インポートしてください。

KDJE42012-E

Deployment has abended. An attempt to read the runtime deployment descriptor in the J2EE application "aa....aa" has failed. Exception = bb....bb

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：例外情報

説明

デプロイ処理が異常終了しました。J2EEアプリケーション（aa....aa）の実行用DDの読み込みに失敗しました。

対処

例外情報がnnnn（nは数字）で始まるメッセージについては，「付録B　作業ディレクトリ移行およびインポートでエラーが発生したときのメッセージ」を参照して対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認し，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42014-E

Deployment has abended. An attempt to create the configuration for the J2EE application "aa....aa" has failed. Exception = bb....bb

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：例外情報

説明

デプロイ処理が異常終了しました。J2EEアプリケーション（aa....aa）の構成情報作成に失敗しました。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認し，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42018-E

Deployment has abended. An attempt to check unresolved security roles in the J2EE application "aa....aa" has failed. Exception = bb....bb

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：例外情報

説明

デプロイ処理が異常終了しました。J2EEアプリケーション（aa....aa）中のリンク設定が未解決なロールのチェックに失敗しました。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認し，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42019-E

Deployment has abended. An attempt to check unresolved resource references in the J2EE application "aa....aa" has failed. Exception = bb....bb

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：例外情報

説明

デプロイ処理が異常終了しました。J2EEアプリケーション（aa....aa）中のリンク設定が未解決なリソース参照情報のチェックに失敗しました。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認し，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42020-E

Deployment has abended. An attempt to check unresolved EJB references in the J2EE application "aa....aa" has failed. Exception = bb....bb

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：例外情報

説明

デプロイ処理が異常終了しました。J2EEアプリケーション（aa....aa）中のリンク設定が未解決なEJB参照情報のチェックに失敗しました。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認し，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42021-E

Deployment has abended. An attempt to check invalid environment entries in the J2EE application "aa....aa" has failed. Exception = bb....bb

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：例外情報

説明

デプロイ処理が異常終了しました。J2EEアプリケーション（aa....aa）中の不正な環境変数情報のチェックに失敗しました。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認し，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42022-E

Deployment has abended. An attempt to deploy WARs in the J2EE application "aa....aa" has failed.

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

デプロイ処理が異常終了しました。J2EEアプリケーション（aa....aa）中のWARのデプロイ処理に失敗しました。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認し，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42023-E

Deployment has abended. An attempt to deploy application clients in the J2EE application "aa....aa" has failed.

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

デプロイ処理が異常終了しました。J2EEアプリケーション（aa....aa）中のアプリケーション・クライアントのデプロイ処理に失敗しました。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認し，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42024-E

Deployment has abended. An attempt to generate IIOP stub/classes for the J2EE application "aa....aa" has failed.

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

デプロイ処理が異常終了しました。J2EEアプリケーション（aa....aa）のIIOPスタブ，クラスの生成に失敗しました。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認し，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42025-E

Deployment has abended. An attempt to deploy EJBs in the J2EE application "aa....aa" has failed.

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

デプロイ処理が異常終了しました。J2EEアプリケーション（aa....aa）中のEJBのデプロイ処理に失敗しました。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認し，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42026-E

Deployment has abended. The deploy component in the J2EE application "aa....aa" could not be found.

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

デプロイ処理が異常終了しました。J2EEアプリケーション（aa....aa）中のデプロイ用コンポーネントが見つかりませんでした。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認し，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42028-E

Deployment has abended. An attempt to clean up the J2EE application "aa....aa" has failed.

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

デプロイ処理が異常終了しました。J2EEアプリケーション（aa....aa）のクリーンアップ処理に失敗しました。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認し，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42031-E

Deployment has abended. An invalid EJB exists.

説明

デプロイ処理が異常終了しました。不正なEJBが存在します。

対処

不正なEJBが存在しないかどうかを確認してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42034-E

Deployment has abended. An attempt to copy the interface for the EJB "aa....aa" has failed.

aa....aa：EJB名

説明

デプロイ処理が異常終了しました。

EJB（aa....aa）のインタフェースのコピーに失敗しました。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認し，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42035-E

Deployment has abended. An attempt to deploy the EJB "aa....aa" has failed.

aa....aa：EJB名

説明

デプロイ処理が異常終了しました。

EJB（aa....aa）のデプロイ処理に失敗しました。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認し，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42039-E

EJB error: aa....aa

aa....aa：エラー内容の詳細情報

説明

EJBのエラー内容を表示します。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。詳細情報については「付録A　KDJE42039-EおよびKDJE42270-Wの詳細情報一覧」を参照してください。

ただし，次に示す場合は対処が異なります。

ほかにエラーメッセージが出力されている場合

出力されているメッセージを参照して，対処してください。

Home/Componentインタフェースの定義にGenericsを使用している場合

Home/Componentインタフェースの定義にGenericsを使用しないでください。

なお，要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42040-I

The deploying environment setup has finished.

説明

デプロイ用の環境設定が完了しました。

KDJE42041-I

Creation of the configuration for the J2EE application "aa....aa" is in progress.

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

J2EEアプリケーション（aa....aa）の構成情報を作成中です。

KDJE42042-I

Loading of the EJB-JAR deployment descriptors in the J2EE application "aa....aa" is in progress.

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

J2EEアプリケーション（aa....aa）中のEJB-JAR用DDをロード中です。

KDJE42043-I

Deployment of all the application clients for the J2EE application "aa....aa" is in progress.

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

J2EEアプリケーション（aa....aa）中のアプリケーション・クライアントのデプロイ処理中です。

KDJE42044-I

Generation of the IIOP stubs/classes for the J2EE application "aa....aa" is in progress.

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

J2EEアプリケーション（aa....aa）のIIOPスタブ，クラスを生成中です。

KDJE42046-I

Verification of the EJBs is in progress.

説明

EJBの内容を確認中です。

KDJE42047-I

Verification of the EJB "aa....aa" is in progress.

aa....aa：EJB名

説明

EJB（aa....aa）の内容を確認中です。

KDJE42048-I

The deployment environment will now be set.

説明

デプロイ用の環境を設定します。

KDJE42050-I

Deployment of the EJB "aa....aa" is in progress.

aa....aa：EJB名

説明

EJB（aa....aa）のデプロイ処理中です。

KDJE42051-I

Exporting of the client files is in progress.

説明

クライアント用ファイルを出力中です。

KDJE42052-I

Deployment of all the web components for the J2EE Application "aa....aa" is in progress.

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

J2EEアプリケーション（aa....aa）中のWebコンポーネントをデプロイ処理中です。

KDJE42053-I

Redeployment of the J2EE application "aa....aa" is in progress.

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

再デプロイするJ2EEアプリケーション（aa....aa）を表示します。

KDJE42055-E

The native library file (aa....aa) that the resource adapter "bb....bb" has cannot be deleted. Reboot the J2EE server, and then redelete.

aa....aa：ネイティブライブラリファイル名
bb....bb：リソースアダプタの表示名

説明

リソースアダプタ（bb....bb）が持つネイティブライブラリファイル（aa....aa）を削除できません。

対処

J2EEサーバを再起動してから，削除し直してください。

KDJE42056-E

The file (hitachi-runtime.jar) with the reserved name cannot be imported.

説明

予約された名称のファイル（hitachi-runtime.jar）はインポートできません。

対処

ファイル名を変更してから，再度インポートしてください。

KDJE42057-E

The connection factory class could not be found from the resource adapter "aa....aa", so importing or adding is not possible.

aa....aa：リソースアダプタの表示名

説明

リソースアダプタ（aa....aa）中からコネクションファクトリクラスが見つからなかったため，インポートまたは追加できません。

対処

リソースアダプタのDDの内容に誤りがないか，またはリソースアダプタのコネクションファクトリクラスが存在するかどうかを確認してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42058-E

Exception while generating local component interface implementation for bean aa....aa. Detail=bb....bb

aa....aa：Bean名
bb....bb：詳細情報

説明

Bean（aa....aa）のローカルインタフェース実装クラスを生成中に例外が発生しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42059-E

Exception while generating local home interface implementation for bean aa....aa. Detail=bb....bb

aa....aa：Bean名
bb....bb：詳細情報

説明

Bean（aa....aa）のローカルホームインタフェース実装クラスを作成中に例外が発生しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42060-E

Exception while generating cmp entity bean:aa....aa implementation. Detail=bb....bb

aa....aa：Bean名
bb....bb：詳細情報

説明

CMP Entity Beanの実装クラスを作成中に例外が発生しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42061-E

Exception while generating cmp state object implementation for bean aa....aa. Detail=bb....bb

aa....aa：Bean名
bb....bb：詳細情報

説明

Bean（aa....aa）のCMP stateオブジェクトクラスを作成中に例外が発生しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42062-E

Exception while generating cmp join object:aa....aa implementation. Detail=bb....bb

aa....aa：Bean名
bb....bb：詳細情報

説明

aa....aaを作成中に例外が発生しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42063-E

The JAR file (aa....aa) which the resource adapter "bb....bb" has cannot be deleted. Reboot the J2EE server, and then redelete.

aa....aa：JARファイル名
bb....bb：リソースアダプタの表示名

説明

リソースアダプタ（bb....bb）が持つJARファイル（aa....aa）を削除できません。

対処

J2EEサーバを再起動してから，削除し直してください。

KDJE42064-E

The WAR DD (aa....aa) has more than one filter with the same name "bb....bb".

aa....aa：WAR DDの名称
bb....bb：フィルタ名

説明

WAR DD（aa....aa）は，同じ名称の（bb....bb）のフィルタを複数持っています。

インポートを中断します。

対処

WARファイルを調査して，<filter-name>タグの内容を変更してください。

KDJE42065-E

The WAR file (aa....aa) has more than one filter with the same name "bb....bb".

aa....aa：WARファイル名
bb....bb：フィルタ名

説明

WARファイル（aa....aa）は，同じ名称の（bb....bb）のフィルタを複数持っています。

インポートを中断します。

対処

EARが含むWARファイルを調査して，<filter-name>タグの内容を変更してください。

KDJE42066-E

The J2EE resource aa....aa could not start in the current J2EE server mode.

aa....aa：J2EEリソース名

説明

J2EEリソース（aa....aa）は，現在のJ2EE機能モードでは開始できませんでした。

対処

J2EE機能モードが正しいかどうかを確認してください。J2EE機能モードが正しい場合は，J2EEリソースを削除して，再作成してください。

KDJE42067-E

The J2EE resource adapter aa....aa could not start in the current J2EE server mode.

aa....aa：J2EEリソースアダプタ名

説明

J2EEリソースアダプタ（aa....aa）は，現在のJ2EE機能モードでは開始できません。

対処

J2EE機能モードが正しいかどうかを確認してください。J2EE機能モードをダウングレードして使用する場合は，J2EEサーバの環境を再セットアップしてください。

KDJE42068-E

The extension of the library JAR file (aa....aa) is not ".jar", so importing is not possible.

aa....aa：ライブラリJARファイル名

説明

ライブラリJARファイル（aa....aa）の拡張子が".jar"でないため，インポートできません。

対処

拡張子を".jar"に変更するか，または追加してから，再度インポートしてください。

KDJE42069-E

Deployment has abended. An attempt to deploy the J2EE application "aa....aa" has failed.

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

J2EEアプリケーション（aa....aa）のデプロイに失敗しました。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認し，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42070-E

The resource adapter "aa....aa" has the native library file, so it cannot be added to the J2EE application.

aa....aa：リソースアダプタの表示名

説明

リソースアダプタ（aa....aa）はネイティブライブラリファイルを持つため，J2EEアプリケーションへ追加できません。

対処

ネイティブライブラリファイルを持つリソースアダプタは，単体デプロイで使用してください。

KDJE42071-E

Deployment has abended. An attempt to check the resource reference in the J2EE application "aa....aa" has failed. Details = bb....bb

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：詳細情報

説明

デプロイ処理が異常終了しました。

J2EEアプリケーション（aa....aa）中のリソース参照の確認で失敗しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42072-E

The stand-alone resource adapter "aa....aa" has been started once. Reboot the J2EE server, and then redelete.

aa....aa：リソースアダプタの表示名

説明

この単体リソースアダプタ（aa....aa）は一度スタートされています。

対処

J2EEサーバを再起動してから，削除し直してください。

KDJE42073-E

Deployment has abended. The assembly descriptor (aa....aa) is invalid.

aa....aa：対象

説明

不正なアセンブリ・ディスクリプタ（aa....aa）なためデプロイが異常終了しました。

対処

container-transactionのejb-name，method-intf，method-name，method-params，trans-attributeの値を確認してください。または，method-permissionのrole-name，ejb-name，method-intf，method-name，method-paramsの値を確認してください。

KDJE42074-E

Deployment has abended. An attempt to check the assembly descriptor in the J2EE Application "aa....aa" has failed. Exception=bb....bb

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：例外情報

説明

デプロイ処理が異常終了しました。

J2EEアプリケーション（aa....aa）中のアセンブリ・ディスクリプタのチェックに失敗しました。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認し，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42075-E

Deployment has abended. An attempt to verify the EJB components in the J2EE Application "aa....aa" has failed. Exception = bb....bb

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：例外情報

説明

デプロイ処理が異常終了しました。

J2EEアプリケーション（aa....aa）中のEJBコンポーネントの検証に失敗しました。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認し，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42076-E

Deployment has abended. A J2EE component unsupported by the current J2EE function mode is included: aa....aa

aa....aa：詳細情報

説明

デプロイ処理が異常終了しました。

現在のJ2EE機能モードでは，未サポートのJ2EEコンポーネントが含まれています。

対処

J2EE機能モードが正しいかどうかを確認してください。J2EE機能モードをダウングレードして使用する場合は，J2EEサーバの環境を再セットアップしてください。

KDJE42077-E

Deployment has abended. An attempt to verify the J2EE components in the J2EE Application "aa....aa" has failed. Exception = bb....bb

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：例外情報

説明

デプロイ処理が異常終了しました。

J2EEアプリケーション（aa....aa）中のJ2EEコンポーネントの検証に失敗しました。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認し，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42078-E

Deployment has abended. The same abstract schema name is specified in Jar (aa....aa).

aa....aa：対象

説明

abstract-schema-name（aa....aa）と同名のものが同じJARに定義されているので，デプロイ処理が異常終了しました。

対処

EJB-JARファイル内で，abstract-schema-nameの値が重複しないようにしてください。

KDJE42079-E

Deployment has abended. An attempt to check the abstract schema name in the J2EE application "aa....aa" has failed. Exception = bb....bb

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：例外情報

説明

デプロイ処理が異常終了しました。

J2EEアプリケーション（aa....aa）中のabstract-schema-nameのチェックに失敗しました。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認し，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42080-E

Deployment has abended. The JMS resource used in the application does not support XA (aa....aa).

aa....aa：対象

説明

デプロイ処理が異常終了しました。

アプリケーション内で使用されているJMSリソース（aa....aa）は，XAトランザクションをサポートしていません。

対処

リソースアダプタのtransaction-supportの値を変更してください。

KDJE42081-E

Deployment has abended. An attempt to check the transaction type of the JMS resource in the J2EE Application "aa....aa" has failed. Exception = bb....bb

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：例外情報

説明

デプロイ処理が異常終了しました。

J2EEアプリケーション（aa....aa）中で使用されているJMSリソースとのtransaction-supportのチェックに失敗しました。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認し，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42082-E

Deployment has abended. SQL statements have not been generated yet (aa....aa).

aa....aa：詳細情報

説明

デプロイ処理が異常終了しました。

CMP2.x用のSQLが生成されていません。

対処

サーバ管理コマンド（cjgencmpsql）で，CMPのEntity BeanそれぞれについてSQLを生成し直してください。

KDJE42083-E

Deployment has abended. An attempt to check the SQL statements in the J2EE Application "aa....aa" has failed. Exception = bb....bb

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：例外情報

説明

デプロイ処理が異常終了しました。

J2EEアプリケーション（aa....aa）中のCMP2.xのEntity Beanで使用するSQLのチェックに失敗しました。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認し，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42084-E

Deployment has abended. EJB lookup names are duplicated. Details = aa....aa

aa....aa：詳細情報

説明

デプロイ処理が異常終了しました。

EJBのルックアップ名が重複しています。

対処

EJBのルックアップ名が重複しないように変更してから，再デプロイしてください。

KDJE42085-E

Deployment has abended. An attempt to check duplicated EJB lookup names in the J2EE Application "aa....aa" has failed. Exception = bb....bb

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：例外情報

説明

デプロイ処理が異常終了しました。

J2EEアプリケーション（aa....aa）中のEJBのルックアップ名が重複しているかどうかを確認する処理に失敗しました。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認し，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42086-E

Deployment has abended. The CMP EntityBean is not mapped correctly. (aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

デプロイ処理が異常終了しました。

CMPのEntity Beanが正しくマッピングされていません。

対処

CMPのマッピングを行ってから，再デプロイしてください。

KDJE42087-E

Deployment has abended. An attempt to check the CMP Entity Beans in the J2EE Application "aa....aa" has failed. Details = bb....bb

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：詳細情報

説明

デプロイ処理が異常終了しました。

J2EEアプリケーション（aa....aa）中のCMPのEntity Beanが正しくマッピングされているかどうかのチェックに失敗しました。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認し，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42088-E

Deployment has abended. An attempt to check the connection factory reference in the J2EE Application "aa....aa" has failed. Details = bb....bb

aa....aa：J2EEアプリケーション
bb....bb：詳細情報

説明

デプロイ処理が異常終了しました。

J2EEアプリケーション（aa....aa）中のコネクションファクトリ参照の確認で失敗しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42089-E

Deployment has abended. An attempt to check the resource environment reference in the J2EE Application "aa....aa" has failed. Details = bb....bb

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：詳細情報

説明

デプロイ処理が異常終了しました。

J2EEアプリケーション（aa....aa）中のリソース環境参照の確認で失敗しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42090-E

Deployment has abended. An attempt to check the destination reference in the J2EE application "aa....aa" has failed. Details = bb....bb

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：詳細情報

説明

デプロイ処理が異常終了しました。

J2EEアプリケーション（aa....aa）中のデスティネーション参照の確認で失敗しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42091-E

An attempt to deploy the J2EE resource adapter aa....aa has failed. (details = bb....bb)

aa....aa：J2EEリソースアダプタ名
bb....bb：例外の詳細メッセージ

説明

J2EEリソースアダプタ（aa....aa）のデプロイに失敗しました。

対処

例外の詳細メッセージを参照して，対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42092-E

An attempt to start the J2EE resource adapter aa....aa has failed. (detail=bb....bb)

aa....aa：J2EEリソースアダプタ名
bb....bb：例外の詳細メッセージ

説明

J2EEリソースアダプタ（aa....aa）の開始に失敗しました。

対処

例外の詳細メッセージを参照して，対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42093-E

An attempt to stop J2EE resource adapter aa....aa has failed. (detail=bb....bb)

aa....aa：J2EEリソースアダプタ名
bb....bb：例外の詳細メッセージ

説明

J2EEリソースアダプタ（aa....aa）の停止に失敗しました。

対処

例外の詳細メッセージを参照して，対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42094-E

An attempt to un-deploy the J2EE resource adapter aa....aa has failed. (detail=bb....bb)

aa....aa：J2EEリソースアダプタ名
bb....bb：例外の詳細メッセージ

説明

J2EEリソースアダプタ（aa....aa）のアンデプロイに失敗しました。

対処

例外の詳細メッセージを参照して，対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42095-E

An attempt to deploy the J2EE resource aa....aa has failed. (detail = bb....bb)

aa....aa：J2EEリソース名
bb....bb：例外の詳細メッセージ

説明

J2EEリソース（aa....aa）のデプロイに失敗しました。

対処

例外の詳細メッセージを参照して，対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42096-E

An attempt to start the J2EE resource aa....aa has failed. (detail=bb....bb)

aa....aa：J2EEリソース名
bb....bb：例外の詳細メッセージ

説明

J2EEリソース（aa....aa）の開始に失敗しました。

対処

例外の詳細メッセージを参照して，対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42097-E

An attempt to stop J2EE resource aa....aa has failed. (detail=bb....bb)

aa....aa：J2EEリソース名
bb....bb：例外の詳細メッセージ

説明

J2EEリソース（aa....aa）の停止に失敗しました。

対処

例外の詳細メッセージを参照して，対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42098-E

An attempt to un-deploy the J2EE resource aa....aa has failed. (detail=bb....bb)

aa....aa：J2EEリソース名
bb....bb：例外の詳細メッセージ

説明

J2EEリソース（aa....aa）のアンデプロイに失敗しました。

対処

例外の詳細メッセージを参照して，対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42099-E

An attempt to create the directory (aa....aa) has failed.

aa....aa：ディレクトリ名

説明

ディレクトリ（aa....aa）の作成に失敗しました。

対処

次の内容に当てはまらないかどうかを確認してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

ディスク容量が不足している場合は，ディスク容量を確保してください。

ディレクトリのパスまたは名称がOSで制限されている長さより長い場合は，短くなるように次の設定をしてください。
・作業ディレクトリのルートのパスが長い場合は，J2EEサーバ用ユーザ定義ファイル（usrconf.cfg）で定義するejb.public.directoryキーに，絶対パスで浅いディレクトリ階層を指定してください。
・J2EEサーバ名が長い場合は，J2EEサーバ名が短い環境で動作させてください。
・J2EEモジュール（J2EEアプリケーション，EJB-JAR，WAR，リソースアダプタ，データソース，メールコンフィグレーションなど）の名称が長い場合は，短い名称に変更してください。
・インポートするファイル名またはファイル中のDDで定義された<display-name>タグの値が長い場合は，短くしてください。

アクセス権限がない場合は，アクセス権限を付与してください。

KDJE42100-E

An attempt to create the file (aa....aa) has failed.

aa....aa：ファイル名

説明

ファイル（aa....aa）の作成に失敗しました。

対処

次の内容に当てはまらないかどうかを確認してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

ディスク容量が不足している場合は，ディスク容量を確保してください。

ディレクトリのパスまたは名称がOSで制限されている長さより長い場合は，短くなるように次の設定をしてください。
・作業ディレクトリのルートのパスが長い場合は，J2EEサーバ用ユーザ定義ファイル（usrconf.cfg）で定義するejb.public.directoryキーに，絶対パスで浅いディレクトリ階層を指定してください。
・J2EEサーバ名が長い場合は，J2EEサーバ名が短い環境で動作させてください。
・J2EEモジュール（J2EEアプリケーション，EJB-JAR，WAR，リソースアダプタ，データソース，メールコンフィグレーションなど）の名称が長い場合は，短い名称に変更してください。
・インポートするファイル名またはファイル中のDDで定義された<display-name>タグの値が長い場合は，短くしてください。

アクセス権限がない場合は，アクセス権限を付与してください。

KDJE42101-I

aa....aa / bb....bb stubs are generated.

aa....aa：生成済みスタブ数
bb....bb：生成するスタブ数

説明

aa....aa個のインタフェースのスタブを生成しました。

このメッセージは，スタブを一括生成できない場合に，複数回に分けて生成するときに出力されます。一括生成できない要因として，スタブ生成コマンドの引数が長過ぎる可能性があります。

KDJE42102-W

aa....aa command failed. Length of arguments may be too long.(length= bb....bb) The command is executed again with reduced number of interfaces.

aa....aa：コマンド名
bb....bb：コマンド実行時の引数の長さ

説明

コマンドの実行に失敗しました。スタブ生成コマンドの引数が長過ぎる可能性があります。

対処

引数に指定するインタフェースを減らして，再度実行してください。

KDJE42103-E

The specified JDBC driver is not supported by the current J2EE feature. JDBC driver = aa....aa Details = bb....bb

aa....aa：ファイル名[，ファイル名]
bb....bb：詳細情報

説明

指定されたJDBCドライバは，現在のJ2EEサーバモードの動作モードではサポートされていません。

対処

詳細情報に応じて，次の対処をしてください。

To the basic mode, need to import only JdbcDbpsv.jar.
ベーシックモードの場合は，Cosminexus Driver for Java(TM) TechnologyのJdbcDbpsv.jarだけをインポートしてください。

To the basic mode, need to import JDBC driver that implements the java.sql.Driver interface.
ベーシックモードの場合は，java.sql.Driverインタフェースを実装したクラスを含むJDBCドライバをインポートしてください。

KDJE42105-E

The runtime deployment descriptor was not found. File path = aa....aa

aa....aa：ファイルの絶対パス

説明

ランタイムのDDが見つかりません。

対処

J2EEアプリケーションを作成し直してください。要因がわからない場合は保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42106-E

The directories and files in the allstubs directory could not be deleted. allstubs directory path = aa....aa

aa....aa：allstubsディレクトリの絶対パス

説明

allstubsディレクトリ下のディレクトリおよびファイルが削除できませんでした。

対処

次の内容を確認して，対処してください。要因がわからない場合は保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

allstubsディレクトリ以下に削除権限が付加されていない場合は，権限を付加してから再度J2EEサーバを起動してください。

allstubsディレクトリ以下を別プロセスから参照している場合は，そのプロセスを終了してから再度J2EEサーバを起動してください。

KDJE42107-I

The J2EE application aa....aa will now be deployed and started.

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

J2EEアプリケーションの開始処理を表すメッセージです。

KDJE42108-I

The J2EE application aa....aa started successfully.

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

アプリケーション開始処理が成功したことを表すメッセージです。

KDJE42109-I

The home interface for aa....aa will now be published.

aa....aa：ホームインタフェース名

説明

ホームインタフェースの公開を表すメッセージです。

KDJE42110-I

The Web component aa....aa will now be started.

aa....aa：WEBコンポーネント名

説明

WEBコンポーネントの開始を表すメッセージです。

KDJE42111-I

Importing "aa....aa" is in progress.

aa....aa：対象

説明

インポート処理の実行を表すメッセージです。

KDJE42112-I

Importing "aa....aa" was successful.

aa....aa：対象

説明

インポート処理の成功を表すメッセージです。

KDJE42113-I

Exporting "aa....aa" is in progress.

aa....aa：対象

説明

エクスポート処理の実行を表すメッセージです。

KDJE42114-I

Sending export information of "aa....aa" was successful.

aa....aa：対象

説明

エクスポート処理の成功を表すメッセージです。

KDJE42115-E

An unexpected exception occurred. Details = aa....aa

aa....aa：詳細情報

説明

予期しない例外が発生しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。詳細情報がnnnn（nは数字）で始まるメッセージについては，「付録B　作業ディレクトリ移行およびインポートでエラーが発生したときのメッセージ」を参照して対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42116-E

The composition of the file (aa....aa) is invalid. Re-create the J2EE application. If you cannot re-create the J2EE application, contact the system administrator.

aa....aa：ファイル名

説明

ファイル（aa....aa）中の構成が不正です。

対処

J2EEアプリケーションを再度作成してください。作成できない場合は，保守員に連絡してください。

KDJE42117-E

The value of the sequential number exceeded the limit. Contact the system administrator.

説明

通し番号の値が最大値を超えました。

対処

保守員に連絡してください。

KDJE42118-E

An attempt to convert the deployment descriptor file (hitachi-ejb-app.xml) in the file (aa....aa) has failed. Re-create the J2EE application. If you cannot re-create the J2EE application, contact the system administrator. Details = bb....bb

aa....aa：実行時情報付きファイル名
bb....bb：詳細情報

説明

ファイル（aa....aa）中のDDのコンバートに失敗しました。

対処

J2EEアプリケーションを再度作成してください。再作成できない場合は，保守員に連絡してください。

KDJE42119-E

A J2EE resource adapter with the same name already exists. Display name = aa....aa

aa....aa：表示名

説明

同名のJ2EEリソースアダプタがすでに存在します。

対処

J2EEリソースアダプタの表示名を変更してから，再度操作を実行してください。

KDJE42120-E

The context root "aa....aa" of the WAR file (bb....bb) in the file (cc....cc) is invalid. Re-create the J2EE application. If you cannot re-create the J2EE application, contact the system administrator.

aa....aa：コンテキストルート
bb....bb：WARファイル名
cc....cc：ファイル名

説明

ファイル（cc....cc）中のWARファイル（bb....bb）のコンテキストルート（aa....aa）が不正です。

対処

J2EEアプリケーションを再度作成してください。作成できない場合は，保守員に連絡してください。

KDJE42121-E

An attempt to import the file (aa....aa) has failed. Take action based on the detail message. If the cause is unknown, contact the system administrator. Details = bb....bb

aa....aa：ファイル名
bb....bb：詳細情報

説明

ファイル（aa....aa）のインポートに失敗しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。詳細情報がnnnn（nは数字）で始まるメッセージについては，「付録B　作業ディレクトリ移行およびインポートでエラーが発生したときのメッセージ」を参照して対処してください。要因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KDJE42122-E

The value of the sequential number specified in the lookup name of the EJB exceeded the limit. EJB name = aa....aa, Lookup name = bb....bb

aa....aa：EJB名
bb....bb：ルックアップ名

説明

EJB（aa....aa）のルックアップ名（bb....bb）に指定する通し番号の値が，最大値を超えました。

対処

既存のEJBのルックアップ名を変更してから，再度操作を実行してください。

KDJE42123-E

A resource adapter that has the native library file in the file (aa....aa) exists. Delete the native library file, and then re-import.

aa....aa：ファイル名

説明

ファイル（aa....aa）中にネイティブライブラリファイルを持つリソースアダプタが存在します。

対処

ネイティブライブラリファイルを削除してから，再度インポートしてください。

KDJE42124-E

The application aa....aa already exists. Check the application name. (Application names are not case-sensitive.)

aa....aa：ルックアップ名

説明

ルックアップ名（aa....aa）を持つJ2EEアプリケーションがすでに存在します。

対処

次に示す状況に応じて，対処してください。

J2EEアプリケーションを新規に作成する場合
J2EEアプリケーションのdisplay-nameを変更して再度作成してください。

J2EE仕様に従ったEARファイルをインポートする場合
インポートするEARファイルのdisplay-nameを変更して再度インポートしてください。または，名称が重複しているアプリケーションを削除してから再度インポートしてください。

実行時情報付きファイルをインポートする場合
ルックアップ名が重複しているアプリケーションを削除してから，再度インポートしてください。

KDJE42125-W

The value of the tag in the deployment descriptors in the file is duplicated (aa....aa). Only the value found first or last is used. Details = bb....bb

aa....aa：実行時情報付きファイル名
bb....bb：詳細情報

説明

ファイル（aa....aa）中のDDでタグの値が重複しています。最初または最後に見つかった値だけを使用します。

対処

詳細情報を参照して，重複しているタグの値を修正してください。

KDJE42126-E

An attempt to execute an external program has failed. Details = aa....aa

aa....aa：詳細情報

説明

外部プログラムの実行に失敗しました。

環境設定が不正な可能性があります。

対処

詳細情報を参照して，環境設定を見直してください。要因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KDJE42127-E

The file could not be deleted. Path = aa....aa

aa....aa：ファイルのパス

説明

ファイルを削除できません。

対処

削除対象のファイルを確認して，対処してください。要因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KDJE42128-E

An attempt to parse the XML has failed. Details = aa....aa

aa....aa：詳細情報

説明

XMLの解析に失敗しました。

対処

詳細情報を参照して，処理対象になったXMLファイルを確認してください。確認したあと，対処してください。

KDJE42129-E

The directory could not be deleted. Path = aa....aa

aa....aa：ディレクトリパス

説明

ディレクトリが削除できません。

対処

処理対象のディレクトリを確認して，対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42130-E

This stand-alone resource adapter "aa....aa" is tested once. Reboot the J2EE server, and then delete.

aa....aa：リソースアダプタ名

説明

この単体リソースアダプタ（aa....aa）は一度テストされています。

対処

J2EEサーバを再起動してから，対象リソースアダプタの削除処理をしてください。

KDJE42131-E

Another server management command is already running. Details = [aa....aa]

aa....aa：詳細情報

説明

サーバ管理コマンドで別の操作がすでに実行されているか，サーバ管理コマンドが失敗したときに行われる作業ディレクトリの回復処理が失敗しています。

対処

次の方法で対処してください。

別のサーバ管理コマンドが実行されている場合は，実行中の操作が終了したあと，再度操作を実行してください。

このメッセージより前に「KDJE42134-E」のメッセージが出力されている場合は，作業ディレクトリの回復処理に失敗しています。「KDJE42134-E」のメッセージの対処法を参照してください。

KDJE42132-I

The status of the public directory is invalid because a server management command operation was interrupted. Recovery will now start. Details = [aa....aa]

aa....aa：詳細情報

説明

作業ディレクトリの回復処理の開始を表すメッセージです。

サーバ管理コマンドの操作が中断されたことで，作業ディレクトリが不正な状態です。作業ディレクトリの回復処理を開始します。

KDJE42133-I

Recovery of the public directory has finished.

説明

作業ディレクトリの回復処理の終了を表すメッセージです。

KDJE42134-E

An attempt to recover the public directory has failed. Details = [aa....aa]

aa....aa：詳細情報

説明

作業ディレクトリの回復処理に失敗しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。詳細情報がnnnn（nは数字）で始まるメッセージについては，「付録B　作業ディレクトリ移行およびインポートでエラーが発生したときのメッセージ」を参照して対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。問題が解決しない場合は，J2EEサーバを再起動してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42135-E

The directory cannot be accessed. Path = aa....aa

aa....aa：ディレクトリのパス

説明

ディレクトリにアクセスできません。

対処

ディレクトリに，アクセス権が設定されているかどうかを確認してください。設定されていない場合は，適切な権限を設定したあと，再度操作を実行してください。

KDJE42136-E

The status of the public directory is invalid.

説明

作業ディレクトリが不正な状態です。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42137-E

An internal error occurred. Contact the system administrator.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42138-E

This application had failed in stopping. Please operate it by rebooting the J2EE server.

説明

過去にJ2EEアプリケーションの停止に失敗しているため，開始および削除などの操作ができないことを表すメッセージです。

対処

J2EEサーバを再起動してから，操作してください。

KDJE42139-I

The J2EE application (aa....aa) will now be stopped.

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

アプリケーション（aa....aa）停止処理の開始を表すメッセージです。

KDJE42140-I

The J2EE application (aa....aa) stopped.

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

アプリケーション（aa....aa）停止処理の完了を表すメッセージです。

KDJE42141-I

The J2EE application (aa....aa) will now be undeployed.

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

アプリケーション（aa....aa）のアンデプロイ処理の開始を表すメッセージです。

KDJE42142-I

The J2EE application (aa....aa) undeployed.

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

アプリケーション（aa....aa）のアンデプロイ処理の完了を表すメッセージです。

KDJE42143-I

The ClassLoader for the J2EE application was initialized. (display-name = aa....aa, initialized time = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：時刻

説明

クラスローダが初期化されたことを表すメッセージです。

KDJE42144-I

The ClassLoader for the J2EE application was finalized. (display-name = aa....aa, initialized time = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：時刻

説明

クラスローダが破棄されたことを表すメッセージです。

このメッセージが出力されるタイミングは，ガーベージコレクタに依存します。アプリケーションの開始または停止を繰り返しても，このメッセージが出力されない場合は，メモリリークが発生しているおそれがあります。

KDJE42145-E

Usage:
Format 1: cjsweepout [servername] -inspect
Format 2: cjsweepout [servername] -allsweep
Format 3: cjsweepout [servername] -sweep id(key)

説明

cjsweepoutコマンドの使用方法です。

対処

正しい使用方法で，再度cjsweepoutコマンドを実行してください。

KDJE42146-E

The configuration file for Cosminexus Component Container was not found. (path = aa....aa)

aa....aa：構成ファイルのパス

説明

Cosminexus Component Containerの構成ファイルが見つかりません。

対処

cjsweepoutコマンド実行時に指定したJ2EEサーバの名称に誤りがないかを確認してください。J2EEサーバの名称に誤りがある場合は，正しい名称を指定し，再度cjsweepoutコマンドを実行してください。もし，構成ファイルを削除してしまった場合は，Cosminexus Component Containerの再インストールまたはJ2EEサーバの再セットアップを行い，構成ファイルを再作成してください。そのあと，再度cjsweepoutコマンドを実行してください。

KDJE42147-E

The configuration file for Cosminexus Component Container could not be accessed. (path = aa....aa, detail = bb....bb)

aa....aa：構成ファイルのパス
bb....bb：詳細情報

説明

Cosminexus Component Containerの構成ファイルにアクセスできません。

対処

構成ファイルにアクセス権が付与されていない場合は，アクセス権を付与したあと，再度cjsweepoutコマンドを実行してください。アクセス権が付与されている場合は，詳細情報を参照して対処したあと，再度cjsweepoutコマンドを実行してください。

KDJE42148-E

The value of the ejbserver.http.port property, defined in the J2EE server configuration file, is invalid. (path = aa....aa, value = bb....bb, detail = cc....cc)

aa....aa：構成ファイルのパス
bb....bb：ejbserver.http.portプロパティの値
cc....cc：詳細情報

説明

J2EEサーバの構成ファイルに定義されたejbserver.http.portプロパティの値が不正です。

対処

ejbserver.http.portプロパティの値を正しい値に修正したあと，再度cjsweepoutコマンドを実行してください。

KDJE42149-E

The J2EE server specified when the cjsweepout command was executed is already running. (server name = aa....aa, http server port number = bb....bb)

aa....aa：J2EEサーバ名
bb....bb：J2EEサーバが内部的に起動しているHTTPサーバ（簡易Webサーバ）のポート番号

説明

cjsweepoutコマンド実行時に指定したJ2EEサーバが起動しています。

起動しているJ2EEサーバに対し，cjsweepoutコマンドを実行しないでください。

対処

cjsweepoutコマンド実行時に，指定したJ2EEサーバが起動している場合は，停止したあと，再度cjsweepoutコマンドを実行してください。J2EEサーバが停止している場合は，同一ポート番号を使用するアプリケーション（別J2EEサーバ）が起動していないかを確認してください。起動している場合は，アプリケーション（別J2EEサーバ）を停止したあと，再度cjsweepoutコマンドを実行してください。

KDJE42150-E

The cjsweepout command was executed for an unsupported version of Cosminexus Component Container. (version = aa....aa)

aa....aa：Cosminexus Component Containerのバージョン情報

説明

適用外のCosminexus Component Containerのバージョンに対し，cjsweepoutコマンドが実行されています。

対処

cjsweepoutコマンドが適用されているバージョンであるかを確認してください。

KDJE42151-E

A file exists where the public directory for the J2EE server should be. (path = aa....aa)

aa....aa：ファイルのパス

説明

J2EEサーバ用作業ディレクトリがあるべきところにファイルがあります。

対処

ファイルを削除して，作業ディレクトリを作成したあと，再度cjsweepoutコマンドを実行してください。

KDJE42152-E

The public directory for the J2EE server was not found. (path = aa....aa)

aa....aa：作業ディレクトリのパス

説明

J2EEサーバ用作業ディレクトリが見つかりません。

対処

作業ディレクトリを作成したあと，再度cjsweepoutコマンドを実行してください。

KDJE42153-E

The public directory for the J2EE server could not be accessed. (path = aa....aa)

aa....aa：作業ディレクトリのパス

説明

J2EEサーバ用作業ディレクトリにアクセスできません。

対処

作業ディレクトリにアクセス権が付与されているかを確認してください。付与されていない場合は，アクセス権を付与したあと，再度cjsweepoutコマンドを実行してください。

KDJE42154-I

Inspection result:
aa....aa

aa....aa：調査結果

説明

J2EEサーバ用作業ディレクトリ以下のディレクトリ構成の状態を調査した結果です。

調査結果（aa....aa）に表示される内容は，次のとおりです。

ID(Key)

J2EEサーバ用作業ディレクトリ以下のディレクトリ，ファイル名です。cjsweepoutコマンドが認識できる文字列として表示されます。

Display name

J2EEアプリケーションまたはJ2EEリソースアダプタ，J2EEリソース（EJB-JAR，リソースアダプタ，WAR，データソース，メールコンフィグレーション）の表示名が表示されます。表示名が取得できない場合は，ハイフン（-）が表示されます。

Condition

J2EEサーバ用作業ディレクトリ以下のディレクトリ，ファイル（ID(Key)）が正常な状態の場合は，validが表示され，異常な状態の場合は，invalidが表示されます。

KDJE42155-I

The ID(Key) will now be deleted. (ID = aa....aa)

aa....aa：ID(Key)

説明

ID(Key)を削除します。

KDJE42156-I

The ID(Key) has been deleted. (ID = aa....aa)

aa....aa：ID(Key)

説明

ID(Key)を削除しました。

KDJE42157-W

The internal configuration of the J2EE server is in a normal state. (server name = aa....aa)

aa....aa：J2EEサーバ名

説明

J2EEサーバ内部構成は正常な状態です。

対処

cjsweepoutコマンド実行時に指定したJ2EEサーバの名称に誤りがないかを確認してください。誤りがある場合は，正しい名称を指定し，再度cjsweepoutコマンドを実行してください。

KDJE42158-W

The ID(Key) is in a normal state. (ID = aa....aa)

aa....aa：ID(Key)

説明

ID(Key)は正常な状態です。

対処

cjsweepoutコマンド実行時に指定したID(Key)に誤りがないかを確認してください。誤りがある場合は，正しいID(Key)を指定し，再度cjsweepoutコマンドを実行してください。

KDJE42159-E

The ID(Key) was not found. (ID = aa....aa)

aa....aa：ID(Key)

説明

ID(Key)が見つかりません。

対処

cjsweepoutコマンド実行時に指定したID(Key)に誤りがないかを確認してください。誤りがある場合は，正しいID(Key)を指定し，再度cjsweepoutコマンドを実行してください。

KDJE42160-I

The cjsweepout command finished successfully.

説明

cjsweepoutコマンドが正常終了しました。

KDJE42161-E

The attribute of the J2EE application "aa....aa" could not be set. The specification of a library class path is invalid. (invalid path = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：ファイルまたはディレクトリパス

説明

クラスパスの指定が不正なため，J2EEアプリケーションの属性設定に失敗したことを表すメッセージです。

対処

クラスの参照パスに誤りがないかを確認してください。誤りがある場合は，正しい参照パスを指定してください。誤りがない場合は，参照パスに指定したファイルがJ2EEサーバと同一マシン上に存在するかを確認してください。存在しない場合は，指定した場所にファイルを置いてください。

KDJE42162-E

Deployment processing ended abnormally. The specification of a library class path in the J2EE application "aa....aa" is invalid. (invalid path = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：ファイルまたはディレクトリパス

説明

クラスパスの指定が不正なため，J2EEアプリケーションのデプロイに失敗したことを表すメッセージです。

対処

クラスの参照パスに誤りがないかを確認してください。誤りがある場合は，正しい参照パスを指定してください。誤りがない場合は，参照パスに指定したファイルがJ2EEサーバと同一マシン上に存在するかを確認してください。存在しない場合は，指定した場所にファイルを置いてください。

KDJE42163-E

The J2EE application "aa....aa" will not create an RMI-IIOP stub.

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

指定したJ2EEアプリケーションはRMI-IIOPスタブを作成しません。

対処

J2EEアプリケーションの構成を修正後，コマンドを実行してください。

KDJE42164-E

This J2EE application has not once been executed. (display-name = aa....aa)

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

対象のJ2EEアプリケーションは一度も実行されていません。

対処

該当のアプリケーションを一度実行後，コマンドを実行してください。

KDJE42165-E

A J2EE application having the same lookup name already exists. (J2EE application display name = aa....aa, J2EE application lookup name = bb....bb, J2EE application mode = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーションの表示名
bb....bb：J2EEアプリケーションのlookup名
cc....cc：J2EEアプリケーションのモード

説明

同一lookup名のJ2EEアプリケーションがすでに存在します。J2EEアプリケーションのlookup名はJ2EEアプリケーションのモード（ノーマルモード，テストモード）で一意でなければいけません。

J2EEアプリケーションのlookup名は，J2EEアプリケーションの表示名から自動生成されます。

対処

lookup名が重複しないよう表示名を変更後，再度操作を実行してください。

KDJE42166-I

The J2EE application will now be created. (display name = aa....aa)

aa....aa：J2EEアプリケーション表示名

説明

J2EEアプリケーションの作成処理開始を表すメッセージです。

KDJE42167-I

The J2EE application was created successfully. (display name = aa....aa)

aa....aa：J2EEアプリケーション表示名

説明

J2EEアプリケーションの作成処理が成功したことを表すメッセージです。

KDJE42168-I

The resource will now be added to the J2EE application. (resource = aa....aa, type =bb....bb, J2EE application = cc....cc)

aa....aa：リソース表示名（種別がLibJarの場合はファイル名）
bb....bb：リソース種別
cc....cc：J2EEアプリケーション表示名

説明

J2EEアプリケーションへのリソース追加処理の開始を表すメッセージです。

KDJE42169-I

The resource was successfully added to the J2EE application. (resource = aa....aa, type =bb....bb, J2EE application = cc....cc)

aa....aa：リソース表示名（種別がLibJarの場合はファイル名）
bb....bb：リソース種別
cc....cc：J2EEアプリケーション表示名

説明

J2EEアプリケーションへのリソース追加処理が成功したことを表すメッセージです。

KDJE42170-I

The resource will now be deleted from the J2EE application. (resource = aa....aa, type =bb....bb, J2EE application = cc....cc)

aa....aa：リソース表示名（種別がLibJarの場合はファイル名）
bb....bb：リソース種別
cc....cc：J2EEアプリケーション表示名

説明

J2EEアプリケーション内のリソース削除処理の開始を表すメッセージです。

KDJE42171-I

The resource was successfully deleted from the J2EE application. (resource = aa....aa, type =bb....bb, J2EE application = cc....cc)

aa....aa：リソース表示名（種別がLibJarの場合はファイル名）
bb....bb：リソース種別
cc....cc：J2EEアプリケーション表示名

説明

J2EEアプリケーション内のリソース削除処理が成功したことを表すメッセージです。

KDJE42174-I

The resource's properties will now be set. (display name = aa....aa, type = bb....bb)

aa....aa：リソース表示名
bb....bb：リソース種別

説明

リソースへのプロパティ設定処理の開始を表すメッセージです。

KDJE42175-I

The resource's properties were set successfully. (display name = aa....aa, type = bb....bb)

aa....aa：リソース表示名
bb....bb：リソース種別

説明

リソースへのプロパティ設定処理の完了を表すメッセージです。

KDJE42176-I

The properties for the internal resource of the J2EE application will now be set. (resource = aa....aa, type = bb....bb, J2EE application = cc....cc)

aa....aa：リソース表示名
bb....bb：リソース種別
cc....cc：J2EEアプリケーション表示名

説明

J2EEアプリケーション内リソースへのプロパティ設定処理の開始を表すメッセージです。

KDJE42177-I

The properties for the internal resource of the J2EE application were set successfully. (resource = aa....aa, type = bb....bb, J2EE application = cc....cc)

aa....aa：リソース表示名
bb....bb：リソース種別
cc....cc：J2EEアプリケーション表示名

説明

J2EEアプリケーション内リソースへのプロパティ設定処理の完了を表すメッセージです。

KDJE42178-I

The resource will now be deleted. (display name = aa....aa, type = bb....bb)

aa....aa：リソース表示名
bb....bb：リソース種別

説明

リソース削除処理の開始を表すメッセージです。

KDJE42179-I

The resource was deleted successfully. (display name = aa....aa, type = bb....bb)

aa....aa：リソース表示名
bb....bb：リソース種別

説明

リソース削除処理の完了を表すメッセージです。

KDJE42180-I

The resource will now be copied. (display name = aa....aa, type = bb....bb)

aa....aa：リソース表示名
bb....bb：リソース種別

説明

リソースコピー処理の開始を表すメッセージです。

KDJE42181-I

The resource was copied successfully. (display name = aa....aa, type = bb....bb)

aa....aa：リソース表示名
bb....bb：リソース種別

説明

リソースコピー処理の完了を表すメッセージです。

KDJE42182-I

The J2EE resource adapter will now be deployed. (display name = aa....aa)

aa....aa：J2EEリソースアダプタ表示名

説明

J2EEリソースアダプタのデプロイ処理の開始を表すメッセージです。

KDJE42183-I

The J2EE resource adapter was deployed successfully. (display name = aa....aa)

aa....aa：J2EEリソースアダプタ表示名

説明

J2EEリソースアダプタのデプロイ処理の完了を表すメッセージです。

KDJE42184-I

The J2EE resource adapter will now be undeployed. (display name = aa....aa)

aa....aa：J2EEリソースアダプタ表示名

説明

J2EEリソースアダプタのアンデプロイ処理の開始を表すメッセージです。

KDJE42185-I

The J2EE resource adapter was undeployed successfully. (display name = aa....aa)

aa....aa：J2EEリソースアダプタ表示名

説明

J2EEリソースアダプタのアンデプロイ処理の終了を表すメッセージです。

KDJE42186-I

The J2EE resource adapter will now start. (display name = aa....aa)

aa....aa：J2EEリソースアダプタ表示名

説明

J2EEリソースアダプタの開始処理が始まったことを表すメッセージです。

KDJE42187-I

The J2EE resource adapter started successfully. (display name = aa....aa)

aa....aa：J2EEリソースアダプタ表示名

説明

J2EEリソースアダプタの開始処理の完了を表すメッセージです。

KDJE42188-I

The J2EE resource adapter will now stop. (display name = aa....aa)

aa....aa：J2EEリソースアダプタ表示名

説明

J2EEリソースアダプタの停止処理の開始を表すメッセージです。

KDJE42189-I

The J2EE resource adapter stopped successfully. (display name =aa....aa)

aa....aa：J2EEリソースアダプタ表示名

説明

J2EEリソースアダプタの停止処理の完了を表すメッセージです。

KDJE42190-I

The mail configuration will now be created. (display name = aa....aa)

aa....aa：メールコンフィグレーション表示名

説明

新規メールコンフィグレーション作成処理の開始を表すメッセージです。

KDJE42191-I

The mail configuration was created successfully. (display name = aa....aa)

aa....aa：メールコンフィグレーション表示名

説明

新規メールコンフィグレーション作成処理の完了を表すメッセージです。

KDJE42192-I

The connection test for the J2EE resource adapter will now be performed. (display name = aa....aa)

aa....aa：J2EEリソースアダプタ表示名

説明

J2EEリソースアダプタの接続テスト開始を表すメッセージです。

KDJE42193-I

The connection test for the J2EE resource adapter has finished. (display name = aa....aa, test result = bb....bb)

aa....aa：J2EEリソースアダプタ表示名
bb....bb：テスト結果

説明

J2EEリソースアダプタの接続テスト完了を表すメッセージです。

KDJE42194-I

The connection test for the data source will now be performed. (display name = aa....aa)

aa....aa：データソース表示名

説明

データソースの接続テスト開始を表すメッセージです。

KDJE42195-I

The connection test for the data source has finished. (display name = aa....aa, test result = bb....bb)

aa....aa：データソース表示名
bb....bb：テスト結果

説明

データソースの接続テスト完了を表すメッセージです。

KDJE42196-I

The mail configuration will now be tested. (display name = aa....aa)

aa....aa：メールコンフィグレーション表示名

説明

メールコンフィグレーションによる接続テスト開始を表すメッセージです。

KDJE42197-I

The mail configuration test has finished. (display name = aa....aa, test result = bb....bb)

aa....aa：メールコンフィグレーション表示名
bb....bb：テスト結果

説明

メールコンフィグレーションによる接続テスト完了を表すメッセージです。

KDJE42200-E

An attempt to move the J2EE application that is to be replaced has failed. (directory or file path to be moved = aa....aa)

aa....aa：移動対象のディレクトリまたはファイルのパス

説明

入れ替え先J2EEアプリケーションの移動処理に失敗しました。

要因として，移動対象のディレクトリ以下のファイルまたは移動対象のファイルが使用中か，アクセス権限が付与されていないため移動できないことが考えられます。

対処

エラーの要因を取り除いたあと，再度実行してください。

KDJE42201-E

An attempt to import the replacement-source J2EE application has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

入れ替え元J2EEアプリケーションのインポート処理に失敗しました。空きディスク容量が不足しているため，インポートできないことが考えられます。

対処

詳細情報またはこのメッセージの前に出力されているメッセージを参照して，インポートに失敗した要因を取り除いたあと，再度実行してください。

詳細情報がnnnn（nは数字）で始まるメッセージについては，「付録B　作業ディレクトリ移行およびインポートでエラーが発生したときのメッセージ」を参照して対処してください。

KDJE42202-E

The configurations of the J2EE application before and after the replacement do not match. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

入れ替え前と入れ替え後でJ2EEアプリケーションの構成が一致しません。

対処

詳細情報を参照して，構成が一致するようJ2EEアプリケーションを修正後，再度実行してください。修正できない場合は，入れ替え先J2EEアプリケーションを削除してからインポートしてください。

KDJE42203-E

An attempt to start the J2EE application after completion of replacement processing has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

入れ替え処理完了後のJ2EEアプリケーションの開始処理に失敗しました。

対処

詳細情報またはこのメッセージの前に出力されているメッセージを参照して，開始処理に失敗した要因を取り除いたあと，再開始してください。

KDJE42204-E

The development environment and the J2EE server are not running on the same machine. (IP address of the machine running the development environment = aa....aa, IP address of the machine running the J2EE server = bb....bb)

aa....aa：開発環境が動作するマシンのIPアドレス
bb....bb：J2EEサーバが動作するマシンのIPアドレス

説明

開発環境とJ2EEサーバが同一マシンで動作していません。

対処

開発環境とJ2EEサーバを同一マシンで起動してから，再度実行してください。

KDJE42205-E

The update list file does not exist. (update list file path = aa....aa)

aa....aa：更新リストファイルのパス

説明

更新リストファイルが存在しません。

対処

正しい更新リストファイルのパスを指定後，再度実行してください。

KDJE42206-E

An attempt to analyze the update list file has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

更新リストファイルの解析処理に失敗しました。

対処

詳細情報を参照して，解析処理に失敗した要因を取り除いたあと，再度実行してください。

KDJE42207-E

The J2EE application is not in a stopped state. (J2EE application display name = aa....aa, J2EE application mode = bb....bb, J2EE application state = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーションの表示名
bb....bb：J2EEアプリケーションのモード
cc....cc：J2EEアプリケーションの状態

説明

J2EEアプリケーションが停止状態ではありません。J2EEアプリケーションが停止状態のときだけ操作できます。

対処

J2EEアプリケーションを停止状態に遷移後，再度操作を実行してください。

KDJE42208-E

An attempt to update the target archive file has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

更新対象アーカイブファイルの更新処理に失敗しました。

要因として，空きディスク容量が不足しているため更新できないことが考えられます。

対処

詳細情報またはこのメッセージの前に出力されているメッセージを参照して，作成に失敗した要因を取り除いたあと，再度実行してください。

KDJE42209-I

The command lock was released because there was no request from the command for a long period. (command name = aa....aa, user name = bb....bb, host name = cc....cc, execution time = dd....dd)

aa....aa：ディレクトリパスおよび拡張子を除いたコマンド名
bb....bb：コマンド実行側のOSユーザ名
cc....cc：コマンド実行側のIPアドレス
dd....dd：コマンド実行側のコマンド実行時刻（dow mon dd hh:mm:ss zzz yyyy の形式）

説明

コマンドからのリクエストが長時間届かないため，コマンド排他が解除されたことを表すメッセージです。

KDJE42210-I

The command lock was released because the cjresetsv command was executed. (command name = aa....aa, user name = bb....bb, host name = cc....cc, execution time = dd....dd)

aa....aa：ディレクトリパスおよび拡張子を除いたコマンド名
bb....bb：コマンド実行側のOSユーザ名
cc....cc：コマンド実行側のIPアドレス
dd....dd：コマンド実行側のコマンド実行時刻（dow mon dd hh:mm:ss zzz yyyy の形式）

説明

cjresetsvコマンドが実行されたため，コマンド排他が解除されたことを表すメッセージです。

KDJE42211-I

The command status has changed to awaiting execution. (command name = aa....aa, host name = bb....bb, number of commands awaiting execution = cc....cc)

aa....aa：実行待ちになったコマンドのディレクトリパスおよび拡張子を除いたコマンド名
bb....bb：実行待ちになったコマンドを要求したホストのIPアドレス
cc....cc：実行待ちになっているコマンド数

説明

コマンドが実行待ち状態になったことを表すメッセージです。

KDJE42212-E

Execution of a command was refused, either because the user did not have execution permission for the command, or the command was canceled. Re-execute the command. (command name = aa....aa)

aa....aa：実行失敗したコマンドのディレクトリパスおよび拡張子を除いたコマンド名

説明

コマンドの実行許可がないため，処理が継続できませんでした。

要因として次のことが考えられます。

高負荷な処理のためJ2EEサーバのレスポンス待ち時間内にコマンド処理が完了しなかった

ネットワークで著しい通信遅延が発生している

コマンドの実行処理が著しく遅延している

コマンドの処理中に，cjresetsvコマンドでJ2EEサーバの排他制御が解除された

対処

中断されたコマンドを再度実行してください。

繰り返し，処理が中断される場合は，J2EEサーバコンソールに排他解除メッセージ（KDJE42209-I，KDJE42210-I）が出力されていないかを確認してください。

排他解除メッセージが出力されている場合は，次のことを確認し，対処してください。

コマンド実行端末およびネットワークの状態を確認してください。問題が発生している場合は，問題を取り除いて，コマンドを再度実行してください。

コマンド実行端末およびネットワークの状態に問題がない場合は，J2EEサーバ用ユーザプロパティファイルで定義している，コマンドからのレスポンス待ち時間（ejbserver.deploy.exclusive.lockAliveInterval）の設定値を，大きな値に変更してください。設定値の変更後，サーバを再起動してコマンドを再度実行してください。

要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42213-E

Execution of a command was refused because the server is awaiting shutdown. (command name = aa....aa, user name = bb....bb, host name = cc....cc, execution time= dd....dd)

aa....aa：ディレクトリパスおよび拡張子を除いたコマンド名
bb....bb：コマンド実行側のOSユーザ名
cc....cc：コマンド実行側のIPアドレス
dd....dd：コマンド実行側のコマンド実行時刻（dow mon dd hh:mm:ss zzz yyyy の形式）

説明

シャットダウンコマンドが実行待ち状態になっているため，コマンドの新規受付を拒否しました。

対処

サーバを再起動したあと，コマンドを再度実行してください。

KDJE42214-E

Execution of a command was refused because the server is waiting for a GUI command to end. (command name = aa....aa, user name = bb....bb, host name = cc....cc, execution time = dd....dd)

aa....aa：ディレクトリパスおよび拡張子を除いたコマンド名
bb....bb：コマンド実行側のOSユーザ名
cc....cc：コマンド実行側のIPアドレス
dd....dd：コマンド実行側のコマンド実行時刻（dow mon dd hh:mm:ss zzz yyyy の形式）

説明

GUIコマンドが実行待ち状態になっているため，コマンドの新規受付を拒否しました。

GUIコマンドの実行中または実行待ち状態のときは，サーバは新規コマンドの受付を停止します。

対処

サーバ上でGUIコマンドを終了したあと，実行が拒否されたコマンドを再度実行してください。

KDJE42215-I

The J2EE application aa....aa will now be blocked.

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

J2EEアプリケーションの閉塞処理を開始します。

KDJE42216-I

The J2EE application aa....aa was blocked successfully.

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

J2EEアプリケーションの閉塞処理が完了しました。これによって，新規のリクエストは受け付けなくなります。処理中のリクエストについては，処理を続行します。

KDJE42217-I

The Web application will now be blocked.

説明

Webアプリケーションの閉塞処理を開始します。

KDJE42218-I

The Web application was blocked successfully.

説明

Webアプリケーションの閉塞処理が完了しました。

KDJE42219-I

The CTM queue will now be blocked.

説明

CTMキューの閉塞処理を開始します。

KDJE42220-I

The CTM queue was blocked successfully.

説明

CTMキューの閉塞処理が完了しました。

KDJE42221-I

The front EJB will now be blocked.

説明

フロントEJBの閉塞処理を開始します。

KDJE42222-I

The front EJB was blocked successfully.

説明

フロントEJBの閉塞処理が完了しました。

KDJE42223-I

The J2EE application aa....aa will now be forcibly stopped.

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

J2EEアプリケーションを強制停止します。

KDJE42224-I

The J2EE application aa....aa was forcibly stopped.

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

J2EEアプリケーションを強制停止しました。

KDJE42225-E

An attempt to forcibly stop the J2EE application aa....aa has failed.

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

J2EEアプリケーションの強制停止に失敗しました。

対処

サーバ管理コマンド（cjlistapp）を使用してJ2EEアプリケーションの状態を確認してください。

状態に応じて次の方法で対処してください。

J2EEアプリケーションの状態がstopped（停止状態）の場合

正常終了できているので問題ありません。

J2EEアプリケーションの状態がforceStopFailure（強制停止失敗状態）の場合

J2EEサーバを再起動してください。

それ以外の状態の場合

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42226-E

The property value of the UAP forcible stop function is invalid.

説明

J2EEアプリケーションの強制停止機能のプロパティの設定値に誤りがあります。

対処

プロパティの設定値を見直してください。

KDJE42227-E

The forcible stop cannot be executed because the property ejbserver.deploy.app.stopforcibly.disabled is true.

説明

プロパティキーejbserver.deploy.app.stopforcibly.disabledの値がtrueのため，J2EEアプリケーションの強制停止が実行できません。

対処

プロパティの値をfalseに設定し，J2EEサーバを再起動後，強制停止を実行してください。

KDJE42228-E

The display name contains invalid characters. (display name = aa....aa)

aa....aa：表示名

説明

表示名に不正な文字が含まれています。表示名に指定できる文字は，半角英数字文字（a～z，A～Z，0～9）と半角下線文字（_）だけです。

対処

表示名を変更後，再度，操作を実行してください。

KDJE42229-E

The server refused to execute the command because the command cannot wait for other commands to end. (command name = aa....aa, user name = bb....bb, host name = cc....cc, execution time = dd....dd)

aa....aa：ディレクトリパスおよび拡張子を除いたコマンド名
bb....bb：コマンド実行側のOSユーザ名
cc....cc：コマンド実行側のIPアドレス
dd....dd：コマンド実行側のコマンド実行時刻（dow mon dd hh:mm:ss zzz yyyy の形式）

説明

実行したコマンドは，ほかのコマンドの終了を待つことができないコマンドです。ほかのコマンドが実行中であるJ2EEサーバから，コマンドの受付が拒否されました。

対処

操作対象となるJ2EEサーバで，ほかのコマンドが実行されていないことを確認してから，拒否されたコマンドを再度実行してください。

KDJE42230-E

Execution of a command was refused because an another privilege command is already running. (command name = aa....aa, user name = bb....bb, host name = cc....cc, execution time= dd....dd)

aa....aa：ディレクトリパスおよび拡張子を除いたコマンド名
bb....bb：コマンド実行側のOSユーザ名
cc....cc：コマンド実行側のIPアドレス
dd....dd：コマンド実行側のコマンド実行時刻（dow mon dd hh:mm:ss zzz yyyy の形式）

説明

ほかの特権コマンドがすでに実行中であるため，特権コマンドの実行が拒否されました。

対処

操作対象となるJ2EEサーバで，ほかの特権コマンドが実行されていないことを確認してから，拒否されたコマンドを再度実行してください。

KDJE42231-E

aa....aa processing cannot continue because monitoring of the UAP execution time is disabled.

aa....aa：処理内容

説明

UAP実行時間監視が無効のため，処理を続行できません。

対処

次のどちらかの方法でUAP実行時間監視機能を有効にしてください。

プロパティ ejbserver.deploy.app.stopforcibly.disabledにfalseを設定

プロパティ ejbserver.ext.method_observation.intervalに0より大きい数値を指定

KDJE42232-E

aa....aa processing cannot continue because of a discrepancy between the JDK vendor bb....bb and the version cc....cc.

aa....aa：処理内容
bb....bb：JDKベンダ名
cc....cc：JDKバージョン

説明

JDKのベンダまたはバージョンが異なるため，処理を続行できません。

対処

J2EEアプリケーションの運用機能の一部は使用できません。

J2EEアプリケーション実行時間の監視機能を使用している場合は，機能を無効にしてください。

KDJE42233-E

A valid RAR file was not found.

説明

リソースアダプタの移行に使用できるRARファイルが一つも存在しません。

対処

正常なRARファイルを用意してください。

KDJE42234-E

The server aa....aa has not been updated.

aa....aa：サーバ名

説明

J2EEサーバの移行が完了していないため，リソースアダプタの移行処理を実行できません。

対処

J2EEサーバの移行処理を完了したあと，再度リソースアダプタの移行処理を行ってください。

KDJE42235-E

Migration of the resource adapters of the old version has finished, but some resource adapters could not be migrated.

説明

リソースアダプタの移行中に問題が発生しました。

対処

「KDJE42271-E」が出力されているかどうかを確認してください。

出力されていた場合は，「KDJE42271-E」の対処を参照してください。

ほかのエラーメッセージが出力されていた場合は，必要に応じてバックアップからの復旧を行ってください。

KDJE42236-I

Processing to migrate the server will now start. (server name = aa....aa)

aa....aa：サーバ名

説明

サーバの移行処理開始を表すメッセージです。

KDJE42237-I

Processing to migrate the server has finished. (server name = aa....aa)

aa....aa：サーバ名

説明

サーバの移行処理終了を表すメッセージです。

KDJE42238-I

Processing to migrate the resource adapter will now start. (resource name = aa....aa, type = bb....bb)

aa....aa：リソース表示名
bb....bb：リソース種別

説明

リソースアダプタの移行処理開始を表すメッセージです。

KDJE42239-I

Processing to migrate the resource adapter of the J2EE application will now start. (resource name = aa....aa, J2EE application = bb....bb)

aa....aa：リソース表示名
bb....bb：J2EEアプリケーション名

説明

J2EEアプリケーション内のリソースアダプタの移行処理開始を表すメッセージです。

KDJE42240-E

An attempt to migrate the resource adapter has failed (resource name = aa....aa, type = bb....bb, detail = cc....cc).

aa....aa：リソース表示名
bb....bb：リソース種別
cc....cc：詳細情報

説明

リソースアダプタの移行処理失敗を表すメッセージです。

対処

次の方法で対処してください。

直前にエラーレベルのメッセージが出力されている場合

直前のメッセージの対処法を参照してください。

それ以外の場合

詳細情報を参照して，対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42241-E

An attempt to migrate the internal resource adapter of the J2EE application has failed (resource name = aa....aa, J2EE application = bb....bb, detail = cc....cc).

aa....aa：リソース表示名
bb....bb：J2EEアプリケーション名
cc....cc：詳細情報

説明

J2EEアプリケーション内の，リソースアダプタの移行処理失敗を表すメッセージです。

対処

次の方法で対処してください。

直前にエラーレベルのメッセージが出力されている場合

直前のメッセージの対処法を参照してください。

それ以外の場合

詳細情報を参照して対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42242-I

Migration of the resource adapter has finished. (resource name = aa....aa, type = bb....bb)

aa....aa：リソース表示名
bb....bb：リソース種別

説明

リソースアダプタの移行処理完了を表すメッセージです。

KDJE42243-I

Migration of the resource adapter of the J2EE application has finished. (resource name = aa....aa, J2EE application = bb....bb)

aa....aa：リソース表示名
bb....bb：j2EEアプリケーション名

説明

J2EEアプリケーション内の，リソースアダプタの移行処理完了を表すメッセージです。

KDJE42244-E

The file format is invalid. (file = aa....aa)

aa....aa：ファイル名

説明

ファイルの形式に問題があります。

対処

正しいファイルを用意して，再度リソースアダプタの移行処理を行ってください。

KDJE42245-E

The file aa....aa was not found.

aa....aa：ファイル名

説明

ファイルaa....aaが見つかりません。

対処

パスにファイルが存在しているかを確認してください。

KDJE42246-E

Resource "aa....aa" cannot start because the data source is not supported.

aa....aa：リソース表示名

説明

データソースをサポートしていないため，リソースを開始できません。

対処

リソースアダプタを使用してください。

KDJE42247-I

Migrating version (file = aa....aa, old version = bb....bb, new version = cc....cc).

aa....aa：ファイル名
bb....bb：旧バージョン
cc....cc：新バージョン

説明

移行前後のファイルのバージョンを表すメッセージです。

KDJE42248-E

The file version is invalid (file = aa....aa, old version = bb....bb, new version = cc....cc).

aa....aa：ファイル名
bb....bb：旧バージョン
cc....cc：新バージョン

説明

移行処理ができない場合に，移行前後のファイルのバージョンを表すメッセージです。

対処

ファイルのバージョンを確認してください。

KDJE42249-W

Migration of the resource adapter will now stop. (resource name = aa....aa, type = bb....bb, detail = cc....cc)

aa....aa：リソース表示名
bb....bb：リソース種別
cc....cc：詳細情報

説明

リソースアダプタの移行処理中止を表すメッセージです。

対処

強制的に移行処理を実行する場合は，-forceオプションを指定して再度cjrarupdateコマンドを実行してください。

KDJE42250-W

Migration of the resource adapter of the J2EE application will now stop. (resource name = aa....aa, J2EE application = bb....bb, detail = cc....cc)

aa....aa：リソース表示名
bb....bb：J2EEアプリケーション名
cc....cc：詳細情報

説明

J2EEアプリケーション内の，リソースアダプタの移行処理中止を表すメッセージです。

対処

強制的に移行処理を実行する場合は，-forceオプションを指定して再度cjrarupdateコマンドを実行してください。

KDJE42251-E

The status of the public directory is invalid. (type = aa....aa)

aa....aa：リソース種別

説明

作業ディレクトリが不正な状態です。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE42252-I

Processing to migrate the resource adapter will now start.

説明

リソースアダプタの移行処理開始を表すメッセージです。

KDJE42253-I

Migration of the resource adapter has finished.

説明

リソースアダプタの移行処理終了を表すメッセージです。

KDJE42254-I

Processing to back up the server will now start. (server name = aa....aa, the number of file = bb....bb)

aa....aa：サーバ名
bb....bb：バックアップするファイル数

説明

バックアップ作成処理の開始を表すメッセージです。

KDJE42255-I

Processing to back up the server has finished. (server name = aa....aa)

aa....aa：サーバ名

説明

バックアップ作成処理の終了を表すメッセージです。

KDJE42257-W

An invalid property value is specified. Default value is used. (key = aa....aa, value = bb....bb, default value = cc....cc)

aa....aa：プロパティキー
bb....bb：設定値
cc....cc：デフォルト値

説明

プロパティファイルから不正な値を取得したため，デフォルト値を使用します。

要因としては，次のことが考えられます。

プロパティに不正な値が設定されている。

有効範囲外の値が設定されている。

対処

J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）のプロパティ（aa....aa）の設定値を見直してください。

KDJE42258-I

Exporting the RMI-IIOP stub for J2EE application is in progress. (J2EE application = aa....aa)

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

J2EEアプリケーションのRMI-IIOPスタブの取得処理開始を表すメッセージです。

KDJE42259-I

Sending the export information of the RMI-IIOP stub for the J2EE application was successful. (J2EE application = aa....aa)

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

J2EEアプリケーションのRMI-IIOPスタブの取得処理情報送信の完了を表すメッセージです。

KDJE42260-I

The J2EE application name will now be renamed. (old name = aa....aa, new name = bb....bb)

aa....aa：旧J2EEアプリケーション名
bb....bb：新J2EEアプリケーション名

説明

J2EEアプリケーション名の変更処理開始を表すメッセージです。

KDJE42261-I

The J2EE application name was renamed successfully. (old name = aa....aa, new name = bb....bb)

aa....aa：旧J2EEアプリケーション名
bb....bb：新J2EEアプリケーション名

説明

J2EEアプリケーション名の変更処理完了を表すメッセージです。

KDJE42262-I

The J2EE application mode will now be changed. (J2EE application = aa....aa, old mode = bb....bb, new mode = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：J2EEアプリケーションの旧動作モード
cc....cc：J2EEアプリケーションの新動作モード

説明

J2EEアプリケーションの動作モードの変更処理開始を表すメッセージです。

KDJE42263-I

The J2EE application mode was changed successfully. (J2EE application = aa....aa, old mode = bb....bb, new mode = cc....cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：J2EEアプリケーションの旧動作モード
cc....cc：J2EEアプリケーションの新動作モード

説明

J2EEアプリケーションの動作モードの変更処理完了を表すメッセージです。

KDJE42264-I

The command lock will now be released because the cjresetsv command was executed. (command name = aa....aa, user name = bb....bb, host name = cc....cc, execution time = dd....dd)

aa....aa：ディレクトリパスおよび拡張子を除いたコマンド名
bb....bb：コマンド実行側のOSユーザ名
cc....cc：コマンド実行側のIPアドレス
dd....dd：コマンド実行側のコマンド実行時刻（dow mon dd hh:mm:ss zzz yyyy の形式）

説明

cjresetsvコマンドが実行されたため，コマンドの排他を解除することを表すメッセージです。

KDJE42268-I

The J2EE application will now be replaced. (J2EE application = aa....aa)

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

J2EEアプリケーションのリデプロイ処理開始を表すメッセージです。

KDJE42269-I

The J2EE application was replaced successfully. (J2EE application = aa....aa)

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

J2EEアプリケーションのリデプロイ処理完了を表すメッセージです。

KDJE42270-W

The EJB violates the EJB specification. : aa....aa

aa....aa：エラー内容の詳細情報

説明

EJBがEJB仕様に違反していることを表すメッセージです。

対処

エラー内容の詳細情報を参照して対処してください。詳細情報については「付録A　KDJE42039-EおよびKDJE42270-Wの詳細情報一覧」を参照してください。

要因がわからない場合は，保守情報を取得して保守員に連絡してください。

KDJE42271-E

An attempt to create a backup for the server has failed. (server name = aa....aa, detail = bb....bb)

aa....aa：サーバ名称
bb....bb：詳細情報

説明

バックアップの作成に失敗しました。

対処

詳細情報を参照して対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して保守員に連絡してください。

KDJE42272-E

An attempt to export the J2EE application has failed. (J2EE application = aa....aa, detail = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：詳細情報

説明

J2EEアプリケーションのエクスポートに失敗しました。

対処

詳細情報を参照して対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して保守員に連絡してください。

KDJE42274-E

The setting of the reload function is invalid.

説明

リロード機能の設定に関するプロパティの組み合わせが不正です。

ejbserver.deploy.context.reload_scope=appの場合，ejbserver.rmi.localinvocation.scope=allを選択できません。

対処

リロード機能に関するプロパティの設定を確認してください。

KDJE42277-I

The J2EE application reload processing will now start.(J2EE application = aa....aa)

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

J2EEアプリケーションのリロード処理を開始します。

KDJE42278-I

The J2EE application reload processing has finished.(J2EE application = aa....aa)

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

J2EEアプリケーションのリロード処理が完了しました。

KDJE42280-E

The update check for reloading failed. (J2EE application = aa....aa, detail = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：例外

説明

リロードの更新チェックで例外が発生しました。

対処

保守員に連絡してください。

KDJE42284-E

The reload function cannot be used. (J2EE application = aa....aa)

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

リロード機能が無効になっている状態で，リロードコマンドを実行しました。

対処

リロード機能の適用範囲を設定するプロパティ（ejbserver.deploy.context.reload_scope）を確認してください。

KDJE42285-I

A file subject to reloading was not modified. (J2EE application = aa....aa)

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

リロード対象のファイルが更新されていない状態で，リロードコマンドを実行しました。

KDJE42286-E

The command cannot be executed. (J2EE application = aa....aa, reason=bb.....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：理由

説明

bb....bbのため，コマンドを実行できません。

対処

理由：stopped

アプリケーションが停止しているため，実行できません。アプリケーションを開始してください。

理由：reload failure

リロードが失敗しているため，実行できません。リロードを成功させるか，J2EEサーバを再起動してください。

KDJE42288-I

A file subject to reloading was modified. (J2EE application = aa....aa, filename = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：更新されたファイル名

説明

リロード対象のファイルが更新されました。

KDJE42290-E

The J2EE application reload processing failed. (J2EE application = aa....aa)

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

J2EEアプリケーションのリロード処理に失敗しました。

対処

このメッセージより前に出力されているエラーメッセージの対策をしてください。

KDJE42291-I

The application directory "aa....aa" will now be imported.

aa....aa：アプリケーションディレクトリのパス

説明

アプリケーションディレクトリaa....aaのインポートを行います。

KDJE42292-I

The application directory "aa....aa" was imported successfully.

aa....aa：アプリケーションディレクトリのパス

説明

アプリケーションディレクトリaa....aaのインポートに成功しました。

KDJE42293-E

The J2EE application "aa....aa" contains the resource adapter.

aa....aa：アプリケーションディレクトリのパス，EARファイル名，またはZIPファイル名

説明

J2EEアプリケーションはリソースアダプタを含んでいます。

対処

アプリケーションからリソースアダプタを削除して，再度インポートしてください。

KDJE42294-E

The J2EE application "aa....aa" contains the application client.

aa....aa：アプリケーションディレクトリのパス，EARファイル名，またはZIPファイル名

説明

J2EEアプリケーションはアプリケーションクライアントを含んでいます。

対処

アプリケーションからアプリケーションクライアントを削除して，再度インポートしてください。

KDJE42295-E

The module name of the component "bb....bb" in J2EE application "aa....aa" is incorrect.

aa....aa：アプリケーションディレクトリのパス
bb....bb：コンポーネントのモジュール名

説明

J2EEアプリケーションに含まれるコンポーネントのモジュール名が正しくありません。

対処

アプリケーションディレクトリの生成規則に則ってapplication.xmlに記述するモジュール名を変更して，再度インポートしてください。

KDJE42296-E

The directory of the module "aa....aa" does not exist. The directory name must be "bb....bb".

aa....aa：モジュール名
bb....bb：ディレクトリ名

説明

モジュール名aa....aaのディレクトリが存在しません。ディレクトリ名はbb....bbでなければなりません。

対処

アプリケーションディレクトリの生成規則に則って正しい名称のディレクトリを作成して，再度インポートしてください。

KDJE42297-E

The WAR module "aa....aa" does not have a deployment descriptor.

aa....aa：モジュール名

説明

WARモジュールはDeploymentDescriptorを持っていません。

対処

アプリケーションディレクトリの構成を確認してください。WARディレクトリ，Deployment Descriptorを正しく配置して，再度インポートしてください。

KDJE42298-E

The EJB-JAR module "aa....aa" does not have an annotation or a deployment descriptor.

aa....aa：モジュール名

説明

EJB-JARモジュールはAnnotationまたはDeployment Descriptorを持っていません。

対処

アプリケーションディレクトリの構成を確認してください。EJB-JARディレクトリ，Deployment Descriptorを正しく配置して，再度インポートしてください。

KDJE42299-I

An update of the configuration file of the J2EE application "aa....aa" was detected. (file name = bb....bb) The definition information is now being reread.

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：ファイル名

説明

J2EEアプリケーションの構成ファイルの更新を検知しました。定義情報の再読み込みを行います。

KDJE42300-I

The definition information of the J2EE application "aa....aa" has been reread successfully.

aa....aa：J2EEアプリケーション名

説明

J2EEアプリケーションの定義情報の再読み込みが完了しました。

KDJE42301-E

An attempt to reread the definition information of J2EE application "aa....aa" has failed. (detailed message = "bb....bb")

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：詳細メッセージ

説明

J2EEアプリケーションの定義情報の再読み込みでエラーを検知しました。

対処

詳細メッセージに従ってアプリケーションディレクトリ下を修正し，再度コマンドを実行してください。

KDJE42302-I

aa....aa" will now be imported in an archive format.

aa....aa：EARファイル名またはZIPファイル名

説明

aa....aaをアーカイブ形式でインポートします。

KDJE42303-I

aa....aa" will now be imported in an deployment directory format.

aa....aa：EARファイル名またはZIPファイル名

説明

aa....aaを展開ディレクトリ形式でインポートします。

KDJE42304-I

The application will now be expanded into the directory "aa....aa".

aa....aa：ディレクトリ名

説明

ディレクトリaa....aaにアプリケーションを展開します。

KDJE42305-E

The specified directory "aa....aa" does not exist.

aa....aa：ディレクトリ名

説明

指定されたディレクトリが存在しません。

対処

展開用のディレクトリを作成した後に，再度インポートしてください。

KDJE42306-E

The files cannot be written to the specified directory "aa....aa".

aa....aa：ディレクトリ名

説明

指定されたディレクトリにファイルを書き出せません。

対処

書き込み権限を付与した後に，再度インポートしてください。

KDJE42307-E

The state of a J2EE resource adapter is invalid. (display name =aa....aa)

aa....aa：J2EEリソースアダプタの表示名

説明

J2EEリソースアダプタの状態が不正です。

対処

J2EEリソースアダプタをアンデプロイし，デプロイしてから再度操作を実行してください。対処できない場合は，保守情報を取得して保守員に連絡してください。

KDJE42308-E

The deployment processing has abended. An element defined by a J2EE resource is invalid. (type = aa....aa, resname = bb....bb, parent element = cc....cc, element = dd....dd, detail = ee....ee)

aa....aa：J2EEリソースのタイプ
bb....bb：J2EEリソースの表示名
cc....cc：不正な要素の親要素名
dd....dd：不正な要素名
ee....ee：詳細

説明

デプロイ処理が異常終了しました。J2EEリソースに定義された要素が不正です。

詳細情報に出力されるメッセージとその説明を次に示します。

The element is not supported.
未サポートの要素です。

対処

詳細情報に従って，対処してください。対処できない場合は，保守情報を取得して保守員に連絡してください。

The element is not supported.
未サポートの要素を取り除いてから，再度操作を実行してください。

KDJE42309-I

Loading annotation is in progress.

説明

アノテーションのロードをしています。

KDJE42310-I

Loading annotation was successful.

説明

アノテーションのロードは成功しました。

KDJE42311-E

An unsupported Java type is set. (Java type = aa....aa)

aa....aa：@ResourceのJava Type

説明

@Resourceの要素type()に設定されているJava Typeは未サポートです。

対処

サポートしているJava Typeを使用してください。

KDJE42312-E

The occurrence count from which the declaration of the "aa....aa"annotation is defined in the EJB specification is exceeded.

aa....aa：EJB仕様の出現回数を超えたアノテーション名

説明

アノテーションの宣言がDeployment Descriptorで定義された出現回数を超えています。

対処

アノテーションの設定を修正し，EJB仕様に定義されている出現回数に合わせてください。

KDJE42313-I

The JavaBeans resource will now start. (display name = aa....aa)

aa....aa：JavaBeansリソース表示名

説明

JavaBeansリソースの開始処理開始を表すメッセージです。

KDJE42314-I

The JavaBeans resource started successfully. (display name = aa....aa)

aa....aa：EJB仕様の出現回数を超えたアノテーション名

説明

JavaBeansリソースの開始処理完了を表すメッセージです。

KDJE42315-I

The JavaBeans resource will now stop. (display name = aa....aa)

aa....aa：JavaBeansリソース表示名

説明

JavaBeansリソースの停止処理開始を表すメッセージです。

KDJE42316-I

The JavaBeans resource stopped successfully. (display name =aa....aa)

aa....aa：JavaBeansリソース表示名

説明

JavaBeansリソースの停止処理完了を表すメッセージです。

KDJE42317-E

This JavaBeans resource "aa....aa" has been started once. Restart the J2EE server, and then try to delete the resource again.

aa....aa：JavaBeansリソース表示名

説明

JavaBeansリソースは一度スタートされています。

対処

J2EEサーバを再起動してから削除し直してください。

KDJE42318-W

Cannot get edition information. aa....aa is used as a protocol.

aa....aa：プロトコル

説明

エディション情報の取得に失敗しました。共通ライブラリがインストールされていない可能性があります。処理を続行します。

対処

共通ライブラリがインストールされているかを確認してください。

KDJE42319-E

The required file or directory does not exists. (Path= aa....aa)

aa....aa：ファイルパス

説明

インポート時に存在したアプリケーションディレクトリ下のファイルaa....aaが存在しません。

対処

インポート時に，エラーとなったパス上に存在したファイルまたはディレクトリを復元して再度コマンドを実行してください。

KDJE42320-E

Deployment has abended. The JMS resource used in the application does not support transaction. (aa....aa)

aa....aa：リソース情報

説明

デプロイ処理が異常終了しました。アプリケーション内で使用されているJMSリソースはトランザクションをサポートしていません。

対処

リソースアダプタのトランザクションレベルを確認してください。このリソースアダプタで，Message-driven Beanに関連づけできるトランザクションサポートレベルはLocalTransactionとXATransactionになります。

KDJE42321-E

Deployment has abended. The transaction support level of the JMS resource is invalid.

説明

デプロイ処理が異常終了しました。JMSリソースのトランザクションサポートレベルは不正です。

対処

リソースアダプタのトランザクションレベルを確認してください。

KDJE42322-E

The application directory "aa....aa" does not have a deployment descriptor.

aa....aa：アプリケーションディレクトリのパス

説明

アプリケーションディレクトリがMETA-INF/application.xmlを持っていません。

対処

META-INF/application.xmlを作成して再度インポートしてください。

KDJE42323-E

The specified directory "aa....aa" is not empty.

aa....aa：アプリケーションディレクトリのパス

説明

cjimportapp -d指定で展開しようとしたディレクトリが空でありません。

対処

ディレクトリに存在するファイルを削除して再度インポートしてください。

KDJE42324-E

The deployment directory format does not support in basic mode.

説明

ベーシックモードで展開ディレクトリ形式デプロイ機能を使用しようとしました。

対処

1.4モードのJ2EEサーバに対して，インポートしてください。

KDJE42325-E

The J2EE application having the same application directory "aa....aa" is already exists.

aa....aa：アプリケーションディレクトリのパス

説明

J2EEサーバに存在するアプリケーションがアプリケーションディレクトリとして持つディレクトリを指定してcjimportappコマンドを実行しています。

対処

異なるディレクトリを指定して，再度インポートしてください。

KDJE42326-E

The J2EE application "aa....aa" using an alt-dd element cannot be imported in a deployment directory format.

aa....aa：アプリケーションディレクトリのパス，EARファイル名またはZIPファイル名

説明

application.xmlにalt-dd要素が指定されたアプリケーションディレクトリ/EARファイル/実行時情報付きZIPファイルをインポートしようとしました。

対処

application.xmlを編集してalt-dd要素を削除してから再度インポートしてください。

KDJE42327-E

The EJB-JAR having same display-name "aa....aa" exists in the J2EE application "bb....bb".

aa....aa：EJB-JAR表示名
bb....bb：アプリケーションディレクトリのパス

説明

ユーザが作成したアプリケーションディレクトリに含まれるEJB-JARの表示名が重複しています。

対処

EJB-JARの表示名を変更して，再度インポートしてください。

KDJE42328-E

The WAR having same display-name "aa....aa" exists in the J2EE application "bb....bb".

aa....aa：WAR表示名
bb....bb：アプリケーションディレクトリのパス

説明

ユーザが作成したアプリケーションディレクトリに含まれるWARの表示名が重複しています。

対処

重複しているWARの表示名を変更して，再度インポートしてください。

KDJE42329-E

The application directory cannot specified in UNC path. (path = aa....aa)

aa....aa：ユーザが指定したパス

説明

cjimportapp -a/-dオプション引数にUNCパスを指定しました。

対処

UNCパスで指定しないでください。

KDJE42330-I

The JavaBeans resource "aa....aa" will now be imported.

aa....aa：JavaBeansリソース表示名

説明

JavaBeansリソースのインポート処理が実行中です。

KDJE42331-I

The JavaBeans resource "aa....aa" was imported successfully.

aa....aa：JavaBeansリソース表示名

説明

JavaBeansリソースのインポート処理に成功しました。

KDJE42332-W

The J2EE application contains the application client. The application client is not supported.

説明

J2EEアプリケーションはアプリケーションクライアントを含んでいます。アプリケーションクライアントはサポートしていません。

対処

J2EEアプリケーション中のapplication.xmlの<module><java>の記述を削除して，再度パッケージングしてインポートしてください。

なお，この対処によって，<module><java>で指定していたJARファイルは，ライブラリJARとして扱われます。このJARファイル以外にもライブラリJARが存在し，同じクラスが含まれている場合は，<module><java>で指定していたJARファイルを削除してください。

KDJE42333-I

The ignore J2EE annotations is specified.

説明

対象となるJ2EEアプリケーションでのアノテーション参照抑止機能が有効になります。

KDJE42334-W

The specified ignore J2EE annotations value is not supported. (value=aa....aa)

aa....aa：指定された値

説明

アノテーション参照抑止機能は無効になります。

対処

指定できる値はtrueまたはfalseです。指定した値が指定できる値かどうか見直してください。

KDJE42335-W

An element defined by a J2EE resource is not supported. (filename = aa....aa, element = bb....bb)

aa....aa：未サポートの要素を定義しているDeployment Descriptor
　　アーカイブ形式の場合：アーカイブファイル名/エントリ名
　　展開ディレクトリ形式の場合：アプリケーションディレクトリからの相対パス
bb....bb：未サポートの要素名

説明

aa....aaに指定した要素（bb....bb）は未サポート要素です。要素（bb....bb）の内容は無視されます。

対処

aa....aaに指定された要素（bb....bb）を取り除いてください。

KDJE42336-E

The file of the module does not exist. (file = aa....aa)

aa....aa：ファイル名

説明

モジュールのファイル（aa....aa）が存在しません。

対処

アプリケーションディレクトリの生成規則に従ってファイルを配置して，再度インポートしてください。

KDJE42337-E

The "aa....aa" resource adapter cannot be included in the "bb....bb" J2EE application. (details = cc....cc)

aa....aa：リソースアダプタ表示名
bb....bb：J2EEアプリケーション表示名
cc....cc：詳細情報

説明

リソースアダプタ（aa....aa）をJ2EEアプリケーション（bb....bb）に含めることはできません。

詳細情報に出力されるメッセージと，その説明を次に示します。

The native library file.
リソースアダプタはネイティブライブラリを含んでいます。

Tag name = transaction-support. Tag value = XATransaction.
transaction-supportタグがXATransactionです。

The resource adapter is not supported.
リソースアダプタは未サポートです。

対処

詳細情報に従って，対処してください。

The native library file.
サポートされているリソースアダプタに変更してください。またはJ2EEリソースアダプタとしてデプロイして使用してください。

Tag name = transaction-support. Tag value = XATransaction.
値をNoTransactionまたはLocalTransactionに変更してください。またはJ2EEリソースアダプタとしてデプロイして使用してください。

The resource adapter is not supported.
サポートされているリソースアダプタに変更してください。またはJ2EEリソースアダプタとしてデプロイして使用してください。

KDJE42338-E

"aa....aa" was not found in the "bb....bb" J2EE application.

aa....aa：リソースアダプタ表示名
bb....bb：J2EEアプリケーション表示名

説明

リソースアダプタ（aa....aa）がJ2EEアプリケーション（bb....bb）に見つかりません。

対処

コマンドのパラメタを見直して，再度実行してください。

KDJE42339-I

Recovery processing for the resource adapter will now start.

説明

リソースアダプタの回復処理を開始します。

KDJE42340-I

Recovery processing for the resource adapter has finished.

説明

リソースアダプタの回復処理を終了しました。

KDJE42341-E

The specified backup RAR directory is invalid. (backup RAR directory = aa....aa)

aa....aa：バックアップRARディレクトリ

説明

不正なバックアップRARディレクトリ（aa....aa）が指定されています。

対処

バックアップRARディレクトリとして指定したパスを見直して，再度コマンド実行してください。

KDJE42342-E

An attempt to copy the file from "aa....aa" to "bb....bb" has failed. (details = cc....cc)

aa....aa：コピー元ファイル名
bb....bb：コピー先ファイル名
cc....cc：詳細情報

説明

ファイルaa....aaからファイルbb....bbへのコピーに失敗しました。

対処

詳細情報を基に，コピーに失敗した要因を取り除き，再度コマンド実行してください。

KDJE42343-W

The resource adapter in the J2EE server "aa....aa" is not recovered, because the resource adapter configuration has been changed.

aa....aa：J2EEサーバ名

説明

リソースアダプタの構成が変更されているため，J2EEサーバ（aa....aa）内のリソースアダプタを回復しません。

KDJE42344-E

This application could not be imported in test mode.

説明

このアプリケーションはテストモードでインポートできません。

対処

テストモードを指定しないでインポートしてください。

KDJE42345-E

An invalid value is specified for the tag in the deployment descriptors in the resource adapter. (resource adapter = aa....aa, tag name = bb....bb, tag value = cc....cc)

aa....aa：リソースアダプタ表示名
bb....bb：タグ名
cc....cc：タグの値

説明

不正な値がリソースアダプタの Deployment Descriptor のタグに指定されています（リソースアダプタ = aa....aa，タグ名 = bb....bb，タグの値 = cc....cc）。

対処

タグの値を確認して再度実行してください。

KDJE42346-E

The aa....aa with the same display name already exists in the J2EE application. (display name = bb....bb, J2EE application = cc....cc)

aa....aa：リソース種別
bb....bb：リソース表示名
cc....cc：J2EEアプリケーションディレクトリのパス

説明

同一表示名のaa....aaがすでにJ2EEアプリケーションの中に存在します（表示名 = bb....bb，J2EEアプリケーション = cc....cc）。

対処

bb....bbの表示名を変更して，再度インポートしてください。

KDJE42347-I

The resource adapter in the J2EE application will now start. (resource adapter = aa....aa, J2EE application = bb....bb)

aa....aa：リソースアダプタ表示名
bb....bb：J2EEアプリケーション表示名

説明

J2EEアプリケーション内のリソースアダプタを開始します（リソースアダプタ = aa....aa，J2EEアプリケーション = bb....bb）。

KDJE42348-I

The resource adapter in the J2EE application started successfully. (resource adapter = aa....aa, J2EE application = bb....bb)

aa....aa：リソースアダプタ表示名
bb....bb：J2EEアプリケーション表示名

説明

J2EEアプリケーション内のリソースアダプタの開始に成功しました（リソースアダプタ = aa....aa，J2EEアプリケーション = bb....bb）。

KDJE42349-I

The resource adapter in the J2EE application will now stop. (resource adapter = aa....aa, J2EE application = bb....bb)

aa....aa：リソースアダプタ表示名
bb....bb：J2EEアプリケーション表示名

説明

J2EEアプリケーション内のリソースアダプタを停止します（リソースアダプタ = aa....aa，J2EEアプリケーション = bb....bb）。

KDJE42350-I

The resource adapter in the J2EE application stopped successfully. (resource adapter = aa....aa, J2EE application = bb....bb)

aa....aa：リソースアダプタ表示名
bb....bb：J2EEアプリケーション表示名

説明

J2EEアプリケーション内のリソースアダプタの停止に成功しました（リソースアダプタ = aa....aa，J2EEアプリケーション = bb....bb）。

KDJE42351-E

An attempt to delete the file has failed. (file name = aa....aa)

aa....aa：ファイル名

説明

ファイル（aa....aa）の削除に失敗しました。

対処

再度コマンドを実行してください。

KDJE42352-E

An attempt to set the execution authority of the file has failed. (file name = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：ファイル名
bb....bb：詳細情報

説明

ファイルの実行権限設定に失敗しました（ファイル名 = aa....aa，詳細情報 = bb....bb）。

対処

詳細情報を基に，実行権限設定に失敗した要因を取り除き，再度コマンド実行してください。

KDJE42353-I

The connection test for the resource adapter in the J2EE application will now be performed. (resource adapter = aa....aa, J2EE application = bb....bb)

aa....aa：リソースアダプタ表示名
bb....bb：J2EEアプリケーション表示名

説明

J2EEアプリケーションのリソースアダプタを接続テストします（リソースアダプタ = aa....aa，J2EEアプリケーション = bb....bb）。

KDJE42354-I

The connection test for the resource adapter in the J2EE application has finished. (resource adapter = aa....aa, J2EE application = bb....bb, test result = cc....cc)

aa....aa：リソースアダプタ表示名
bb....bb：J2EEアプリケーション表示名
cc....cc：テスト結果

説明

J2EEアプリケーションのリソースアダプタの接続テストが完了しました（リソースアダプタ = aa....aa，J2EEアプリケーション = bb....bb，テスト結果 = cc....cc）。

KDJE42355-W

The command lock cannot be released, because the command operation has been executed in J2EE server. (command name = aa....aa, user name = bb....bb, host name = cc....cc, execution time = dd....dd)

aa....aa：実行中のコマンド名
bb....bb：コマンド実行側のOSユーザ名
cc....cc：コマンド実行側のIPアドレス
dd....dd：コマンド実行側のコマンド実行時刻（dow mon dd hh:mm:ss zzz yyyy の形式）

説明

コマンドの処理がJ2EEサーバ側で実行されているため，コマンドの排他を解除できません。

対処

コマンドの処理がJ2EEサーバ側で実行されているかどうかを確認してください。

J2EEサーバ側でコマンドの処理が実行されている場合は，処理が終了するまで待ってください。処理が終了してもコマンドの排他が解除されない場合は，再度cjresetsvコマンドを実行してください。

なお，コマンドの処理がJ2EEサーバ側で実行されていない場合，または時間を置いてcjresetsvコマンドを実行してもコマンドの排他を解除できない場合は，保守員に連絡してください。

KDJE42356-E

The resource adaptor based on the Connector 1.5 specification was specified. (RAR file = aa....aa)

aa....aa：RARファイル名

説明

Connector 1.5仕様に準拠したリソースアダプタが指定されました（RARファイル = aa....aa）。

対処

Connector 1.0仕様に準拠したリソースアダプタを指定してください。Connector 1.5仕様に準拠したリソースアダプタをバージョンアップする場合，再インポートおよび定義の再設定をしてください。

KDJE42357-W

The value of mappedName is invalid. (EJB-JAR = aa....aa, Enterprise Bean = bb....bb, annotation = cc....cc, value = dd....dd)

aa....aa：EJB-JAR表示名
bb....bb：Enterprise Bean表示名
cc....cc：アノテーション種別
dd....dd：値

説明

mappedNameの値は不正です（EJB-JAR = aa....aa，Enterprise Bean = bb....bb，アノテーション = cc....cc，値 = dd....dd）。

対処

@Stateless，または@StatefulのmappedName属性に指定した別名が指定可能な文字列か見直してください。

KDJE42358-W

The value of mappedName is invalid. (J2EE application = aa....aa, EJB-JAR = bb....bb, Enterprise Bean = cc....cc, annotation = dd....dd, value = ee....ee)

aa....aa：J2EEアプリケーション表示名
bb....bb：EJB-JAR表示名
cc....cc：Enterprise Bean表示名
dd....dd：アノテーション種別
ee....ee：値

説明

mappedNameの値は不正です（J2EEアプリケーション = aa....aa，EJB-JAR = bb....bb，Enterprise Bean = cc....cc，アノテーション = dd....dd，値 = ee....ee）。

対処

@Stateless，または@StatefulのmappedName属性に指定した別名が指定可能な文字列か見直してください。または，属性ファイルの<optional-name>タグや<local-optional-name>タグに別名を指定してください。

KDJE42359-E

Deployment has ended. An attempt to check the reference to the resource adapter in the J2EE Application "aa....aa" failed. (details = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：詳細

説明

デプロイ処理が異常終了しました。J2EEアプリケーションaa....aa中のリソースアダプタへの参照の確認で失敗しました。詳細 = bb....bb

対処

詳細メッセージの内容によって対処してください。原因がわからない場合は，保守情報を取得し保守員に連絡してください。

Not resolve resource adapter.

リソースアダプタの表示名が指定されていません。MessageDrivenBean属性ファイルを見直してください。

Not exist resource adapter.

リソースアダプタが見つかりません。MessageDrivenBean属性ファイルに記述したリソースアダプタがデプロイ済みであるか確認してください。

Not start resource adapter.

リソースアダプタが開始されていません。MessageDrivenBean属性ファイルに記述したリソースアダプタが開始済みであるか確認してください。

KDJE42360-E

The path specified for the library directory is invalid. (library directory = aa....aa)

aa....aa：ライブラリディレクトリ

説明

ライブラリディレクトリのパスにファイルを指定しています。

対処

ライブラリディレクトリはファイルではなくディレクトリを指定してください。

application.xmlの<library-directory>タグやapplication.xmlを省略した場合，ライブラリディレクトリは"lib"となります。

KDJE42361-E

aa....aa cannot be included in the J2EE application. (J2EE application (name = bb....bb, version = cc....cc), aa....aa (name = dd....dd, version = ee....ee))

aa....aa：リソース種別
bb....bb：J2EEアプリケーションの表示名
cc....cc：J2EEアプリケーションのバージョン
dd....dd：リソース表示名
ee....ee：リソースのバージョン
なお，リソースにDeployment Descriptorがない場合は，リソース表示名ee....eeにハイフン（-）が表示されます。

説明

リソース種別aa....aa（name = dd....dd，version = ee....ee）をJ2EEアプリケーション（name = bb....bb，version = cc....cc）に含めることはできません。

対処

J2EEアプリケーションのバージョンとリソースのバージョンの組み合わせを見直してください。

KDJE42362-E

The value of <module> is invalid. (module = aa....aa)

aa....aa：<module>タグに指定した値

説明

ライブラリディレクトリ以下にあるファイルが<module>タグに指定されました。

対処

application.xmlファイルの<module>タグには，ライブラリディレクトリ内のJARファイルを指定できません。J2EEアプリケーションの構成を見直してください。

KDJE42363-E

The value of <module> is invalid. (module = aa....aa)

aa....aa：<module>タグに指定した値

説明

<module>タグから決定されたEJB-JARディレクトリ，WARディレクトリ，またはそのディレクトリ以下がライブラリディレクトリとなっています。

対処

EJB-JARディレクトリ，WARディレクトリ，またはそのディレクトリ以下がライブラリディレクトリとならないように，J2EEアプリケーションの構成を見直してください。

KDJE42364-E

The value of the aa....aa tag is invalid. (value = bb....bb)

aa....aa：タグ名
bb....bb：タグに指定した値

説明

展開ディレクトリ形式でインポートする場合に不正な値をapplication.xmlのタグに指定しています。

対処

application.xmlのタグに許可している値を指定してください。

KDJE42365-E

The existence of the file aa....aa differs before and after the replacement. (archive file = bb....bb)

aa....aa：Deployment Descriptorファイル名
bb....bb：アーカイブファイル名

説明

入れ替え前と入れ替え後でaa....aaファイルの有無が一致しません。

対処

アーカイブファイルを比較して，Deployment Descriptorの有無が一致するようJ2EEアプリケーションを修正後，再度実行してください。もし修正できない場合は，入れ替え先J2EEアプリケーションを削除してからインポートしてください。

KDJE42366-E

A resource cannot be added to a J2EE application where the application.xml is not present. (J2EE application = aa....aa, resource = bb....bb, type = cc....cc, resource file = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション表示名
bb....bb：リソース表示名
cc....cc：リソース種別
dd....dd：リソースファイル名

説明

application.xmlが存在していないJ2EEアプリケーションにリソースを追加できません。

対処

application.xmlが存在していないJ2EEアプリケーションへはリソース種別に対応した拡張子のファイルを追加してください。

EJB-JARファイルの場合，拡張子は.jar

WARファイルの場合，拡張子は.war

RARファイルの場合，拡張子は.rar

KDJE42367-W

The context root determined from the WAR file or directory is duplicated. (path1 = aa....aa, path2 = bb....bb, context root = cc....cc)

aa....aa：WARファイルまたはWARディレクトリへのパス
bb....bb：WARファイルまたはWARディレクトリへのパス
cc....cc：コンテキストルート

説明

WARファイルまたはWARディレクトリへのパスから決定されるコンテキストルートが重複しています。

対処

コンテキストルートを変更してください。コンテキストルートが重複しないようにWARファイルまたはWARディレクトリへのパスを変更してください。

KDJE42368-I

The file cosminexus.xml will now be loaded.

説明

cosminexus.xmlの読み込みを開始します。

KDJE42369-E

The format of the file cosminexus.xml is invalid. (Detail = aa....aa)

aa....aa：読み込み失敗時の例外情報

説明

cosminexus.xmlの形式が不正で，読み込みに失敗しました。

対処

cosminexus.xmlファイルの形式が不正です。cosminexus.xmlファイルのタグ構成が正しいか見直してください。

KDJE42370-W

An element specified in the file cosminexus.xml was not found. This element has been ignored. (element = aa....aa, value = bb....bb)

aa....aa：要素名
bb....bb：要素の値

説明

アプリケーション内にはcosminexus.xmlに指定した要素に対応する情報が見つかりません。この要素の設定値を無視します。

対処

アプリケーションに含まれない要素をcosminexus.xmlに指定しています。cosminexus.xmlファイルの内容を見直してください。

KDJE42371-E

The specified value is invalid. (element = aa....aa, value = bb....bb)

aa....aa：要素名
bb....bb：要素の値（値が空文字の場合は何も出力しません。要素を省略した場合はnullを出力します）。

説明

cosminexus.xmlに指定した要素に誤りがあります。

対処

アプリケーションに含まれるcosminexus.xmlファイルに不正な要素が設定されています。cosminexus.xmlファイルの要素aa....aaの設定値を見直してください。

KDJE42372-I

The file cosminexus.xml has been loaded.

説明

cosminexus.xmlの読み込みを完了しました。

KDJE42373-E

The metadata-complete attribute in the deployment descriptor in the EJB-JAR file cannot be set to "true". (J2EE application = aa....aa, EJB-JAR = bb....bb)

aa....aa：J2EEアプリケーション名，cjimportresコマンドの場合は空文字
bb....bb：EJB-JAR表示名

説明

EJB-JARのDeployment Descriptorのmetadata-complete属性は"true"を設定できません。

対処

EJB-JARのDeployment Descriptorのmetadata-complete属性に"false"を設定するか，metadata-complete属性を削除してください。

KDJE42374-W

The specified display name includes non-recommended characters. (display name = aa....aa, resource type = bb....bb)

aa....aa：表示名
bb....bb：種別（J2EE Application，EJB-JAR，WAR，RAR，Enterprise Bean，Servlet/JSPまたはFilter）

説明

J2EEサーバでは，J2EEアプリケーションやリソースなどに設定された表示名（Deployment Descriptorの<display-name>タグの値）を識別子として使用します。表示名に半角英数字以外の文字が含まれていた場合は，その文字をアンダースコア（"_"）に変換して識別子を生成します。設定値によっては，変換処理で生成された識別子が重複して操作に失敗することがありますので，表示名には，半角英数字，アンダースコア以外の文字を使用しないようにしてください。

対処

J2EEアプリケーション，EJB-JAR，Webアプリケーション，リソースアダプタの表示名またはそれに含まれるEnterprise Bean，Servlet/JSPまたはフィルタの表示名を，半角英数字とアンダースコア(_)だけで構成される文字列に変更してください。

KDJE42375-W

An interceptor-class specified in the file deployment descriptor was not found. This interceptor-class has been ignored. (ejb-jar name = aa....aa, interceptor-class = bb....bb)

aa....aa：EJB-JAR名
bb....bb：インターセプタクラス名

説明

Deployment Descriptorで指定したインターセプタクラスが見つかりません。

対処

存在するインターセプタクラスを指定してください。

KDJE42376-E

The specified interceptor-class was not found. (ejb-jar name = aa....aa, interceptor-class = bb....bb)

aa....aa：EJB-JAR名
bb....bb：インターセプタクラス名

説明

指定したインターセプタクラスが見つかりません。実在するインターセプタクラスを設定する必要があります。

対処

インターセプタクラスがEJB-JARまたはライブラリJARに含まれるようにアプリケーションの構成を見直してください。

KDJE42377-W

An element was specified more than once. This element has been ignored. (element = aa....aa, value = bb....bb)

aa....aa：要素名
bb....bb：要素の値

説明

同じ要素に対して複数の定義情報が存在しています。Deployment Descriptor内で最初に見つかった要素の定義が使用されます。要素aa....aaの値bb....bbは使用されません。

対処

不要な定義情報を削除してください。

KDJE42378-E

A module was not found in a J2EE application. (J2EE application = aa....aa)

aa....aa：EARファイルまたはアプリケーションディレクトリへのパス

説明

J2EEアプリケーション内でモジュールが見つかりませんでした。

対処

J2EEアプリケーションにモジュールが含まれているか確認してください。

KDJE42379-W

The file cosminexus.xml has not been reloaded (application name = aa....aa).

aa....aa：アプリケーション名

説明

cosminexus.xmlファイルが変更されていても，定義情報はリロードしません。

対処

cosminexus.xmlファイルの定義情報をアプリケーションに反映する必要がある場合は，アプリケーションを停止後に再開始してください。

KDJE42380-W

There exist one or more classes from which annotation information could not be collected. (name = aa....aa, failure count = bb....bb)

aa....aa：ファイル名またはJ2EEアプリケーション表示名
bb....bb：取得できなかった回数

説明

アノテーション情報を取得できなかったクラスが一つ以上存在しています（name = aa....aa，failure count = bb....bb）。

対処

KDJE90001-Eのメッセージにjava.lang.NoClassDefFoundErrorが出力されていて，かつJ2EEアプリケーションの実行に問題がある場合は，java.lang.NoClassDefFoundErrorの詳細メッセージに出力されたクラスをJ2EEアプリケーションから参照できるように，J2EEアプリケーションを修正またはJ2EEサーバの設定を変更してください。

KDJE42385-W

The specified method was not found. (ejb name = aa....aa, method name = bb....bb, method parameters = cc....cc)

aa....aa：EJB名
bb....bb：メソッド名
cc....cc：パラメタ形式※

注※　パラメタを次の書式で出力します。

<method-param>が存在しない場合
空文字列("")

<method-param>が存在する場合
すべての<method-param>タグの値を","で連結した文字列

説明

メソッドの定義がありません。

対処

<method>タグの定義情報を見直してください。

KDJE42386-E

A file operation on a resource adapter management file of the J2EE server has failed. (operation = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：失敗した操作（write，read，delete，renameのどれか）
bb....bb：例外情報（例外情報がない場合はnone）

説明

J2EEサーバ用作業ディレクトリ下のリソースアダプタの状態を管理するファイルの操作に失敗しました。

対処

エラー発生時の操作によって，次のように対処が異なります。

コネクションプールのクラスタ構成でデータベースノードに障害が発生したとき
詳細情報を参照してファイル操作に失敗する要因を取り除いてください。問題の要因を取り除いたあと，J2EEサーバを再起動してください。

リソースアダプタをデプロイしたとき
詳細情報を参照してファイル操作に失敗する要因を取り除いてください。問題の要因を取り除いたあと，J2EEサーバを再起動してください。J2EEサーバ再起動後，リソースアダプタが存在するか確認してください。存在しない場合はリソースアダプタを再デプロイしてください。存在する場合は実行した操作が成功したか確認してください。

J2EEサーバの移行コマンド（cjenvupdate）を実行したとき
詳細情報を参照してファイル操作に失敗する要因を取り除いてください。問題の要因を取り除いたあと，再度操作を実行してください。

上記以外
詳細情報を参照してファイル操作に失敗する要因を取り除いてください。問題の要因を取り除いたあと，J2EEサーバを再起動してください。J2EEサーバ再起動後，実行した操作が成功したか確認してください。

KDJE42387-E

The entry name in the EAR file is invalid. (entry name = aa....aa, EAR file = bb....bb)

aa....aa：エントリ名
bb....bb：EARファイル名

説明

EARファイル内のエントリ名が不正です。

対処

EARファイル内のエントリ名がアプリケーションパッケージのルートより上位を示しています。アプリケーションパッケージのルートより下位を示すエントリ名に変更してください。

KDJE42388-E

The resource adapter not supported in the edition. (resource adapter = aa....aa, edition = bb....bb)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：エディション

説明

このエディションでは，指定されたリソースアダプタを使用できません。

対処

リソースアダプタのドキュメントを確認し，サポートしているエディション上で使用してください。

KDJE42389-E

The entry name in component is invalid. (entry name = aa....aa, file = bb....bb, component type = cc....cc)

aa....aa：エントリ名
bb....bb：ファイル名
cc....cc：コンポーネント種別

説明

コンポーネント内のエントリ名が不正です。

対処

コンポーネント内のエントリ名がルートディレクトリより上位を示しています。ルートディレクトリより下位を示すエントリ名に変更してください。

KDJE42390-E

The start of the application containing a Web Service EJB failed. Root context-root is already used. (application name = aa....aa)

aa....aa：アプリケーションの表示名

説明

ルートのコンテキストルートにWebサービスのEJBをデプロイできません。別のJ2EEアプリケーションがルートのコンテキストルートを利用しているおそれがあります。

対処

ルートのコンテキストルートを利用するアプリケーションがすでに存在していないか確認してください。存在している場合は，コンテキストルートを重複しないように変更してください。

KDJE42391-I

Working directory for Web Service EJB is created.

説明

WebサービスのEJBを実行するために必要な作業ディレクトリの作成に成功しました。

KDJE42392-E

An attempt to create the directory (aa....aa) has failed.

aa....aa：ディレクトリ名

説明

ディレクトリ（aa....aa）の作成に失敗しました。

対処

次の要因が考えられます。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

ディスク装置の障害

ディスク装置が壊れるなど，ディスク装置に障害が発生している場合，システム管理者へ連絡し，装置を交換してください。

ディスクの空き容量不足

ディスク容量を確保してください。

アクセス権限がない

アクセス権限を付与してください。

パス名として使用できない文字を使用している

パス名として使用できない文字を使用しないでください。

ファイルパスの長さが不当

展開ディレクトリ形式のアプリケーションを配置している絶対パス長，パス区切り文字（1文字），ユーザ用プロパティファイル（usrconf.properties）のwebservice.container.jaxws.webservice.wsee.warnameキーに指定した相対パス長の合計を255文字以下にしてください。

KDJE43001-E

Error occurred during generating SQL for aa....aa.

aa....aa：EJBクラス名

説明

aa....aaのSQL生成中にエラーが発生しました。テーブルのマッピングが誤っています。

対処

データベースへのアクセスを確認して，テーブルのマッピングを正しく取ってください。

KDJE43002-E

JMS Provider(TP1 Message Queue) notified an error to Message-driven Bean container. bean=aa....aa error message=bb....bb

aa....aa：Bean名
bb....bb：JMSプロバイダのエラー情報

説明

Message-driven Beanコンテナは，JMSプロバイダからのエラーを検知しました。

対処

エラー情報を参照し，TP1/Message Queueのエラーの要因を取り除いてください。

KDJE43003-E

Failed to create CMR DB Table : aa....aa.

aa....aa：DBの表名

説明

CMR用の表（aa....aa）の生成に失敗しました。

対処

あわせて示されるデータベースが出力するエラー情報を参照し，表の生成に失敗した要因を取り除いてください。データベースが出力するエラー情報の詳細は，データベース製品付属のマニュアルなどを参照してください。

KDJE43004-E

Failed to generate SQL for CMR table creation. CMR table name is already used. : aa....aa

aa....aa：DBの表名

説明

データベースの表名がすでに使われているため，CMR用の表を作るSQLの生成に失敗しました。

対処

SQL生成を再度実行してください。

KDJE43005-E

Failed to generate SQL for CMR table creation. Two Entity Beans participating in a particular relationship must be on the same DB product.

説明

CMRの関係を持つEntity Beanが異なるデータベース製品のデータベース上にあるため，CMR用の表を作るSQLの生成に失敗しました。

対処

Entity Beanに対応づける表を，同じデータベース製品のデータベース上に作成してください。

KDJE43006-I

CMR DB Table: aa....aa is verified.

aa....aa：DBの表名

説明

CMR用のテーブルaa....aaが確認されました。

KDJE43007-I

CMR DB Table: aa....aa is created successfully.

aa....aa：DBの表名

説明

CMR用の表aa....aaの生成に成功しました。

KDJE43008-E

Failed to verify CMR DB Table: aa....aa.

aa....aa：DBの表名

説明

CMR用の表aa....aaの確認に失敗しました。

対処

再度デプロイしてください。ただし，再度デプロイすると新しいテーブルが生成されますが，それまで使用していたCMR情報は失われます。

KDJE43009-I

CMR DB Table: aa....aa is deleted successfully.

aa....aa：DBの表名

説明

CMR用のテーブルaa....aaの削除に成功しました。

KDJE43010-W

CMR DB Table: aa....aa is not deleted. Table has already been deleted or format has been changed.

aa....aa：DBの表名

説明

CMR用の表aa....aaを削除できませんでした。

表がすでに削除されているか，表の形式が変更されている可能性があります。

対処

アプリケーションが開始状態の間に，ほかから表が共用されたり，削除されたりしていないかどうかを確認してください。

KDJE43011-E

Failed to delete CMR DB Table: aa....aa.

aa....aa：DBの表名

説明

CMR用の表aa....aaの削除に失敗しました。

対処

不要な表がデータベース上に残ってしまった場合，手動で削除してください。

KDJE43012-E

An error occurred when creating ORB/POA. (error details = aa....aa)

aa....aa：例外メッセージ（主にCosminexus TPBrokerの例外情報が出力されます）

説明

ORB/POAの生成時にエラーが発生しました。

通信ポートおよびIPアドレス固定による運用時の環境設定が正しく行われていない可能性があります。

対処

aa....aaに出力されるメッセージに従って，ユーザプロパティファイルのvbroker.se.iiop_tp.hostキー，vbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.listener.portキーの値を見直して，J2EEサーバを再起動してください。

見直すときは，次のような観点で見直してください。

指定したポート番号がほかで使用中のものと重複していないかどうか。

指定したポート番号が負数や範囲外の値などの不正な数値になっていないかどうか。

IPアドレス固定の指定値がIPアドレスの形式として正しいかどうか。

指定値の前後に空白が入っていないかどうか。

KDJE43050-E

Unexpected error occurred during deploying Stateful Session Bean.

説明

Stateful Session Beanのデプロイ中にエラーが発生しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE43051-E

Unexpected error occurred during deploying CMP Entity Bean. Bean = aa....aa, Detail = bb....bb

aa....aa：Bean名
bb....bb：詳細情報

説明

CMP Entity Beanのデプロイ中にエラーが発生しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE43052-E

An error occurred during deploying Message Driven Bean. Bean = aa....aa, Detail = bb....bb.

aa....aa：Bean名
bb....bb：詳細情報

説明

Message Driven Beanのデプロイ中にエラーが発生しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE43053-E

An error occurred during loading home interface or component interface. Bean = aa....aa, Detail = bb....bb.

aa....aa：Bean名
bb....bb：詳細情報

説明

ホームインタフェースまたはコンポーネントインタフェースのロード中にエラーが発生しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE43054-E

Failed to create object which is necessary for EJB. Detail = aa....aa.

aa....aa：詳細情報

説明

EJBの内部処理に必要なオブジェクトの生成に失敗しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE43055-E

Failed to instantiate EJBHome object. Bean = aa....aa, Detail = bb....bb.

aa....aa：Bean名
bb....bb：詳細情報

説明

EJBホームのインスタンス化に失敗しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE43056-E

Unexpected error occurred during instantiating EJBObject.

説明

EJBオブジェクトのインスタンス化で予期しないエラーが発生しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE43057-E

Failed to create object which is necessary for Stateful Session Bean. Detail = aa....aa.

aa....aa：詳細情報

説明

Stateful Session Beanの内部処理に必要なオブジェクトの生成に失敗しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE43058-E

Failed to create EJB-specific namespace. Bean = aa....aa.

aa....aa：Bean名

説明

EJB固有の名前空間の生成に失敗しました。

ネーミングサービスが正常に動作していない可能性があります。

対処

ネーミングサービスが正常に動作しているかどうかを確認してください。

KDJE43059-E

Failed to register EJB to namespace. Bean = aa....aa, Type = bb....bb.

aa....aa：Bean名
bb....bb：名前空間の種類

説明

EJBの名前空間への登録に失敗しました。

ネーミングサービスが正常に動作していない可能性があります。

対処

ネーミングサービスが正常に動作しているかどうかを確認してください。

KDJE43060-E

Failed to instantiate Stateless Session Bean. Bean = aa....aa, Detail = bb....bb.

aa....aa：Bean名
bb....bb：詳細情報

説明

Stateless Session Beanのインスタンスの生成に失敗しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE43061-E

An exception occurred in callback method aa....aa.bb....bb. Detail = cc....cc.

aa....aa：Bean名
bb....bb：コールバックメソッド名
cc....cc：詳細情報

説明

Stateless Session Beanのインスタンス生成の延長でコールバックされたユーザコードの中で例外が発生しました。

対処

メッセージに示されたメソッド情報，および詳細情報を参照して，例外の要因を取り除いてください。

KDJE43062-E

Failed to instantiate Entity Bean. Bean = aa....aa, Detail = bb....bb.

aa....aa：Bean名
bb....bb：詳細情報

説明

Entity Beanのインスタンスの生成に失敗しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE43063-E

An exception occurred in callback method aa....aa.bb....bb Detail = cc....cc.

aa....aa：Bean名
bb....bb：コールバックメソッド名
cc....cc：詳細情報

説明

Entity Beanインスタンスの生成の延長でコールバックされたユーザコードの中で例外が発生しました。

対処

メッセージに示されたメソッド情報，および詳細情報を参照して，例外の要因を取り除いてください。

KDJE43064-E

Failed to create MDB container. Bean = aa....aa, Detail = bb....bb.

aa....aa：Bean名
bb....bb：詳細情報

説明

MDBコンテナの生成に失敗しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE43065-E

An exception occurred in callback method aa....aa.bb....bb. Detail = cc....cc.

aa....aa：Bean名
bb....bb：コールバックメソッド名
cc....cc：詳細情報

説明

Message Driven Beanインスタンスの生成の延長でコールバックされたユーザコードの中で例外が発生しました。

対処

メッセージに示されたメソッド情報，および詳細情報を参照して，例外の要因を取り除いてください。

KDJE43066-E

Failed to connect to JMS service. Bean = aa....aa, Detail = bb....bb.

aa....aa：Bean名
bb....bb：詳細情報

説明

JMSサービスへの接続に失敗しました。

リソースアダプタの状態が不正な可能性があります。

対処

リソースアダプタを再度開始して，J2EEアプリケーションを再度デプロイしてください。

KDJE43067-E

Unexpected error occurred during generating stubs for bean interface. Detail = aa....aa.

aa....aa：詳細情報

説明

Beanインタフェースのスタブ生成中に予期しないエラーが発生しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE43068-E

Unexpected error occurred during creating implementation for bean. Detail = aa....aa.

aa....aa：詳細情報

説明

Beanの実装クラスを生成中に予期しないエラーが発生しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE43069-E

Unexpected error occurred during compiling container generated java source files. Detail = aa....aa.

aa....aa：詳細情報

説明

生成されたJavaソースファイルのコンパイル中に予期しないエラーが発生しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE43070-E

Unexpected error occurred during deploying EJB. Detail = aa....aa.

aa....aa：詳細情報

説明

EJBのデプロイ処理中に予期しないエラーが発生しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE43071-E

Unexpected error occurred during starting EJB. Detail = aa....aa.

aa....aa：詳細情報

説明

EJBのスタート処理中に予期しないエラーが発生しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE43072-I

J2EE Server connecting to CTM...

説明

J2EEサーバがCTMに接続しています。

Enterprise EditionでCTM機能がインストールされている場合でejbserver.ctm.enabled=trueのとき，J2EEサーバは，起動時にCTMとの接続の確立および初期化をします。これに失敗した場合，J2EEサーバは起動に失敗します。

対処

CTM機能が不要で，J2EEサーバを起動させたい場合は，ejbserver.ctm.enabled=falseとしてJ2EEサーバを起動させてください。

KDJE43073-I

No CTM mode: CTM initialization skipped. To deploy CTM application, start J2EE Server with CTM mode.

説明

CTMの初期化がスキップされました。

ejbserver.ctm.enabled=falseの場合，J2EEサーバは，起動時のCTMとの接続および初期化をしません。この状態で起動したJ2EEサーバでは，CTMを使用するアプリケーションのデプロイはできません。

対処

CTMを使用するアプリケーションをデプロイするためには，ejbserver.ctm.enabled=true（CTM連携が有効）に設定して，J2EEサーバを起動してください。

KDJE43074-E

Failed to start CTM mode. If CTM function is not necessary, start J2EE Server with No CTM mode.

説明

CTM modeでの起動に失敗しました。

CTMとの接続および初期化に失敗すると，J2EEサーバの起動に失敗します。

対処

CTM機能を使用したい場合は，CTMが起動しているかどうか，CTMとの接続で必要なプロパティが設定されているかどうかを確認して，J2EEサーバを再起動してください。

CTM機能が不要でJ2EEサーバを起動したい場合は，ejbserver.ctm.enabled=falseに設定してJ2EEサーバを起動してください。

KDJE43075-E

Failed to create object necessary for finder/select method of Entity Bean. Bean = aa....aa, Method = bb....bb, Detail = cc....cc.

aa....aa：Bean名
bb....bb：メソッド名
cc....cc：詳細情報

説明

Entity Beanのfinderメソッド，またはselectメソッドの実行に必要なオブジェクトの生成に失敗しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE43076-E

Failed to get object necessary to generate SQLs. Detail = aa....aa.

aa....aa：詳細情報

説明

SQL生成に必要なJ2EEサーバのオブジェクトの取得に失敗しました。

J2EEサーバが正常に起動していない可能性があります。

対処

J2EEサーバが起動しているかどうかを確認してください。また，ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE43077-E

Failed to connect to J2EE Server. Detail = aa....aa

aa....aa：詳細情報

説明

J2EEサーバとの通信でエラーが発生しました。

J2EEサーバが正常に起動していない可能性があります。

対処

J2EEサーバが起動しているかどうかを確認してください。また，ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE43078-E

Failed to parse EJB QL. Detail = aa....aa

aa....aa：詳細情報

説明

EJB QLからのSQLの生成に失敗しました。

EJB QLの構文に誤りがあります。

対処

詳細情報を参照して，EJB QLを修正してください。

KDJE43079-E

Unexpected error occurred during generating SQLs for CMP Entity Bean. Detail = aa....aa

aa....aa：詳細情報

説明

CMP Entity Bean用のSQLを生成中に予期しないエラーが発生しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE43080-I

Pass-by-reference is defined. Bean: aa....aa.

aa....aa：Bean名

説明

BeanにPass-by-referenceが定義されました。

KDJE43081-E

Can not set Entity Bean as CTM Bean.

説明

CTM機能はEntity Beanをサポートしていないため，Entity BeanはCTM Beanとして設定できません。

対処

Entity BeanではCTMを使用しないでください。

KDJE43082-E

Can not set Message Driven Bean as CTM Bean.

説明

CTM機能はMessage Driven Beanをサポートしていないため，Message Driven BeanはCTM Beanとして設定できません。

対処

Message Driven BeanではCTMを使用しないでください。

KDJE43083-E

Can not set Stateful Session Bean as CTM Bean.

説明

CTM機能はStateful Session Beanをサポートしていないため，Stateful Session BeanはCTM Beanとして設定できません。

対処

Stateful Session BeanではCTMを使用しないでください。

KDJE43084-E

aa....aa: Pooled instances max value should be more than Parallel Count.

aa....aa：Bean名

説明

Beanのインスタンスが不足してしまうため，Parallel CountにPooled instanceのmax値より大きい値は，設定できません。

対処

Pooled instancesのmax値は，Parallel Countの値以上を設定してください。

KDJE43085-E

Exception occurred in registering aa....aa with queue:bb....bb. cc....cc not found in NameSpace.

aa....aa：Bean名
bb....bb：キュー名
cc....cc：Bean名

説明

aa....aaをキュー（bb....bb）に登録中エラーが発生しました。

cc....ccがName Spaceに見つかりません。

対処

ローカルCORBAネーミングサービスが立ち上がっていることを確認し，再度デプロイを実行してください。

KDJE43086-E

Exception occurred in registering aa....aa with queue:bb....bb. cc....cc HomeObject not found.

aa....aa：Bean名
bb....bb：キュー名
cc....cc：Bean名

説明

CTMのschedulingを指定したBeanのデプロイ時，EJBHomeObjectのreferenceの取得に失敗しました。

通常は発生しないエラーです。

対処

保守員に連絡してください。

KDJE43087-E

J2EE Server: No CTM mode. Restart J2EE Server after starting CTM.

説明

J2EEサーバがNo CTM modeです。

CTMが起動されていません。CTMのスケジューリング機能を使用するためには，CTMを起動する必要があります。

対処

CTMの起動を確認したあと，J2EEサーバを再起動してください。

KDJE43088-E

No CTM bean in aa....aa. More than one bean should be scheduling-enabled.

aa....aa：アプリケーション名

説明

アプリケーション（aa....aa）の中にCTM Beanがありません。

一つ以上のCTM Beanを設定する必要があります。

対処

一つ以上のStateless Session Beanに対して，Enable schedulingを設定してください。

KDJE43089-E

Exception occurred in creating queue:aa....aa. CTM API MSG=bb....bb

aa....aa：キュー名
bb....bb：詳細情報

説明

キュー（aa....aa）の生成に失敗しました。

対処

詳細情報の内容を基に対処してください。

KDJE43090-E

Number Format Exception: Parallel Count=aa....aa.

aa....aa：Parallel Count

説明

Parallel Countの入力が数値でないため，数値フォーマットエラーが発生しました。

対処

規定された範囲内の数値を入力してください。

KDJE43091-E

Exception occurred in activating queue:aa....aa. CTM API MSG=bb....bb

aa....aa：キュー名
bb....bb：詳細情報

説明

キュー（aa....aa）の実行時にエラーが発生しました。

対処

詳細情報の内容を基に対処してください。

KDJE43092-I

CTM mode: CTM connection established.

説明

CTMコネクションが確立され，J2EEサーバがCTM modeで起動しました。

CTM使用を指定したアプリケーションをデプロイするためには，CTM modeでJ2EEサーバを起動する必要があります。

KDJE43093-E

Failed to start CTM mode: Internal Error.

説明

CTM modeを開始するのに失敗しました。

対処

保守員に連絡してください。

KDJE43094-E

Failed to start CTM mode: CTM not installed properly.

説明

CTM機能がインストールされていないか，または正しくインストールされてない可能性があります。

対処

CTMが正しくインストールされているかどうかを確認し，正しくインストールされていなければ，再インストールしてください。

KDJE43095-I

CTM mode stopped. J2EE Server disconnected CTM.

説明

CTM modeが停止されました。

J2EEサーバがCTMとの接続を切断しました。

CTM modeで起動したJ2EEサーバが停止されるときにCTMとの接続を切断するため，サーバの停止が正常に動作している場合，このメッセージが出力されます。

KDJE43096-E

aa....aa does not have remote interface. Remote interface is required to enable scheduling.

aa....aa：Bean名

説明

aa....aaはリモートインタフェースを持っていません。

リモートインタフェースを持たないBeanはCTMによるスケジューリングの対象となりません。

対処

CTMのスケジューリング対象としてBeanを設定するためには，リモートインタフェースが必要です。

KDJE43097-E

Unexpected error occurred after starting EJB. Bean = aa....aa, Detail = bb....bb.

aa....aa：Bean名
bb....bb：詳細情報

説明

EJBのスタート後の処理で予期しないエラーが発生しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE43098-I

aa....aa is registered with queue:bb....bb successfully.

aa....aa：Bean名
bb....bb：キュー名

説明

aa....aaはキュー（bb....bb）に登録されました。

enable-schedulingの指定のあるBeanのデプロイが正常に行われた場合，このメッセージが出力されます。

KDJE43099-I

Queue:aa....aa is activated successfully.

aa....aa：キュー名

説明

CTMを使用するアプリケーションが正常にデプロイされた場合，またはCTMを使用するバッチサーバが正常に登録された場合に，このメッセージが出力されます。

KDJE43100-I

Queue:aa....aa is deactivated successfully.

aa....aa：キュー名

説明

CTMを使用するアプリケーションが正常にアンデプロイされた場合，またはCTMを使用するバッチサーバが正常に削除された場合に，このメッセージが出力されます。

KDJE43101-E

Unexpected exception occurred while starting CTM application:aa....aa Detail=bb....bb.

aa....aa：アプリケーション名
bb....bb：詳細情報

説明

CTMアプリケーション（aa....aa）を開始している間に，予期しない例外が発生しました。

対処

保守員に連絡してください。

KDJE43102-E

An error occurred when accessing a database. (error details = aa....aa)

aa....aa：例外メッセージ（主にデータベースに関する例外情報が出力されます）

説明

データベースにアクセスしているときに例外が発生しました。

データベースにアクセスできない状態である可能性があります。

対処

詳細情報を基に，データベースにアクセスするための環境設定を見直してエラーの要因を取り除いてください。エラーの要因を取り除いたあと，再度実行してください。

KDJE43103-E

An error occurred when getting information for connect database. (error details = aa....aa)

aa....aa：要因と思われる事項と例外メッセージ

説明

データベースに接続するための情報を取得しようとして，例外が発生しました。

データソースまたはデータベースコネクタの設定が正しく行われていない可能性があります。

対処

詳細情報を基に，データソースまたはデータベースコネクタの設定を見直してエラーの要因を取り除いてください。エラーの要因を取り除いたあと，再度実行してください。

KDJE43104-E

Unexpected error occurred when getting information for database. (error details = aa....aa)

aa....aa：例外メッセージ

説明

データベースの情報を取得する処理で，予期しないエラーが発生しました。

データベースにアクセスするための環境が正しく行われていない可能性があります。または，内部処理が予期しない動作をした可能性があります。

対処

詳細情報を基に，対処を決定してください。エラーの要因がわからない場合は，保守員へ連絡してください。

KDJE43105-E

Exception occurred in setting Parallel Count to queue:aa....aa. CTM API MSG=bb....bb

aa....aa：キュー名
bb....bb：詳細情報

説明

キュー（aa....aa）にParallel Countを設定するときに例外が起こりました。

対処

詳細情報を基に対処してください。

KDJE43106-E

Unexpected exception occurred while stopping CTM application:aa....aa. Detail=bb....bb.

aa....aa：アプリケーション名
bb....bb：例外詳細情報

説明

CTMアプリケーション（aa....aa）を停止している間に，予期しない例外が発生しました。

対処

保守員に連絡してください。

KDJE43107-E

Unexpected exception occurred while finalizing CTM.

説明

CTMのfinalizeを実行中に，予期しない例外が発生しました。

対処

保守員に連絡してください。

KDJE43108-E

Failed to start CTM Application:aa....aa. CTM not installed properly.

aa....aa：アプリケーション名

説明

CTMアプリケーション（aa....aa）を起動させるのに失敗しました。

CTM機能がインストールされていないか，または正しくインストールされてない可能性があります。

対処

CTMが正しくインストールされているかどうかを確認し，正しくインストールされていなければインストールを行ってください。

KDJE43109-E

Unexpected error occurred during deploying EJB-JAR. EJB-JAR = aa....aa, Detail = bb....bb.

aa....aa：EJB-JARのdisplay-name
bb....bb：詳細情報

説明

EJB-JARのデプロイ処理中に，予期しないエラーが発生しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE43110-E

Unexpected error occurred during starting EJB-JAR. EJB-JAR = aa....aa, Detail = bb....bb.

aa....aa：EJB-JARのdisplay-name
bb....bb：詳細情報

説明

EJB-JARのスタート処理中に，予期しないエラーが発生しました。

対処

詳細情報を参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE43111-E

Exception occurred in registering aa....aa. CTM API MSG=bb....bb

aa....aa：Bean名
bb....bb：詳細情報

説明

aa....aaをCTMに登録中でエラーが発生しました。

対処

詳細情報を参照して対処してください。

KDJE43112-E

An exception occurred during deactivation of the CTM queue: aa....aa.

aa....aa：CTMキュー名

説明

CTMキュー（aa....aa）を非活性化するときに，エラーが発生しました。

対処

エラーが発生したCTMキューに接続するJ2EEアプリケーションを再度開始する場合は，J2EEサーバを再起動して，そのあと再度開始してください。

KDJE43113-E

Timeout occurred during awaiting the method completion of the bean: aa....aa.

aa....aa：Bean名

説明

Bean（aa....aa）のメソッドの完了待ちでタイムアウトが発生しました。

対処

エラーが発生したBeanを含むJ2EEアプリケーションを再度開始する場合は，J2EEサーバを再起動して，そのあと再度開始してください。

KDJE43114-E

An exception occurred during terminating JMS connection or session of the bean: aa....aa.

aa....aa：Bean名

説明

Message-driven Bean（aa....aa）のJMSコネクションやJMSセッションの終了処理で例外が発生しました。

対処

エラーが発生したBeanを含むJ2EEアプリケーションを再度開始する場合は，J2EEサーバを再起動して，そのあと再度開始してください。

KDJE43115-W

No CTM mode: CTM not installed properly.

説明

J2EEサーバはNo CTM modeで起動しています。CTMを使用する場合は，CTMが正しくインストールされているかどうかを確認してください。

対処

CTMを使用する場合は，CTMが正しくインストールされているかどうかを確認してください。CTMがインストールされていない場合は，インストールを実行してください。

KDJE43116-I

The Remove timer of Stateful Session Bean has been started. (application = aa....aa, bean = bb....bb, removal timeout [min] = cc....cc)

aa....aa：J2EE アプリケーション名
bb....bb：Enterprise Bean名
cc....cc：タイムアウト属性値（Removal timeoutに設定した値（単位：分））

説明

J2EEアプリケーション（aa....aa）内のEnterprise Bean（bb....bb）に対して，設定されたタイムアウト値（cc....cc）で，Stateful Session Beanのタイムアウト監視を開始しました。

KDJE43117-I

The instance of Stateful Session Bean was removed by the Remove timer. (application = aa....aa, bean = bb....bb, removed instances = cc....cc)

aa....aa：J2EE アプリケーション名
bb....bb：Enterprise Bean名
cc....cc：破棄されたインスタンス数

説明

Stateful Session Beanのタイムアウト監視によって，J2EEアプリケーション（aa....aa）内のEnterprise Bean（bb....bb）のインスタンス（cc....cc個）は削除されました。

KDJE43118-E

The value of aa....aa is invalid. The ejb invoking cannot be performed. (value = bb....bb)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：指定値

説明

システムプロパティaa....aaに設定された指定値が不正なため，EJBを呼び出すことができません。

対処

J2EEサーバの場合

正しい値を設定して，サーバを再起動してください。

Webコンテナ（サーブレットエンジンモード）の場合

サーバを停止後，正しい値を設定して，サーバを再起動してください。

EJBクライアントアプリケーションの場合

プロセスを停止後，正しい値を設定して，再度実行してください。

バッチアプリケーションの場合

バッチ実行コマンド停止後，バッチアプリケーション用ユーザプロパティファイルに正しい値を設定して，再度実行してください。

KDJE43119-I

The thread for Remove timer has been started.(remove scan interval [min] = aa....aa)

aa....aa：タイムアウト監視のインターバル時間

説明

タイムアウト監視スレッドを開始しました。

KDJE43120-I

The thread for Remove timer has not been started.(remove scan interval [min] = 0)

説明

タイムアウト監視スレッドを開始しませんでした。

KDJE43121-W

The specified remove scan interval exceeds upper limit. The maximum value(153722867280912min) of scan interval will be used.

説明

指定したタイムアウト監視インターバル時間が最大値を超えています。

タイムアウト監視インターバル時間の最大値（153722867280912分）を使用します。

KDJE43122-W

Invalid remove scan interval : aa....aa. The default value(5min) of remove scan interval will be used.

aa....aa：プロパティで指定した値

説明

タイムアウト監視インターバル時間（aa....aa）が不正です。

タイムアウト監視インターバル時間のデフォルト値（5分）を使用します。

KDJE43123-W

The specified remove scan interval is less than lower limit. The thread for Remove timer has not been started.

説明

指定したタイムアウト監視インターバル時間が最小値より小さいため，タイムアウト監視スレッドを開始しませんでした。

KDJE43124-I

The Remove timer of Stateful Session Bean has not been started.(application = aa....aa, bean = bb....bb, removed timeout = cc...cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：Enterprise Bean名
cc....cc：タイムアウト属性値（Removal timeoutに設定した値。単位：分）

説明

J2EEアプリケーション（aa....aa）内のEnterprise Bean（bb....bb）に対して，Stateful Session Beanのタイムアウト監視を開始しません。

KDJE43125-W

The Remove timer of Stateful Session Bean has not been started. Since remove scan intarval is zero or less value.(application = aa....aa, bean = bb....bb, removed timeout = cc...cc)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：Enterprise Bean名
cc....cc：タイムアウト属性値（Removal timeoutに設定した値。単位：分）

説明

タイムアウト監視インターバル時間に0以下の値が設定されています。

J2EEアプリケーション（aa....aa）内のEnterprise Bean（bb....bb）に対して，Stateful Session Beanのタイムアウト監視を開始しません。

KDJE43126-E

Unexpected error occurred while generating interface implementation for bean aa....aa. Detail=bb....bb

aa....aa：Enterprise Bean名
bb....bb：詳細メッセージ

説明

Enterprise Bean（aa....aa）のインタフェース実装クラスの生成中に，予期しない例外が発生しました。

対処

詳細メッセージを参照して，対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかを確認し，出力されている場合はメッセージを参照して対処してください。

要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE43127-E

Unexpected error occurred during awaiting the method completion of the bean aa....aa. Detail=bb....bb

aa....aa：Enterprise Bean名
bb....bb：詳細メッセージ

説明

Enterprise Bean（aa....aa）のメソッドの完了待ちでタイムアウトが発生しました。

対処

エラーが発生したEnterprise Beanを含むJ2EEアプリケーションを再度開始する場合は，いったんJ2EEサーバを再起動し，その後再開始してください。

KDJE43128-I

Maximum instances for bean aa....aa set to bb....bb .

aa....aa：Bean名
bb....bb：同時に生成できるEJBオブジェクトの最大数または"unlimited"

説明

同時に生成できるEJBオブジェクトの最大数を指定しました。無制限（unlimited）の場合，実際には2147483647個になります。

KDJE43129-I

Instantiating home for bean aa....aa.

aa....aa：Bean名

説明

Bean（aa....aa）のhomeインスタンスを生成します。

KDJE43130-E

The request has refused because of the bean was blockaded. (application = aa....aa, bean = bb....bb)

aa....aa：アプリケーション名
bb....bb：Bean名

説明

Beanが閉塞されたため，リクエストを拒絶しました。

対処

エラーが発生したBeanを含むJ2EEアプリケーションを開始したあと，クライアントを実行してください。

KDJE43131-I

Registering bean aa....aa to namespace.

aa....aa：Bean名

説明

Bean（aa....aa）を名前空間に登録します。

KDJE43132-I

Deploying bean aa....aa.

aa....aa：Bean名

説明

Bean（aa....aa）をデプロイします。

KDJE43133-I

Bean aa....aa deployed.

aa....aa：Bean名

説明

Bean（aa....aa）をデプロイしました。

KDJE43134-I

Starting bean aa....aa.

aa....aa：Bean名

説明

Bean（aa....aa）を開始します。

KDJE43135-I

Bean aa....aa started.

aa....aa：Bean名

説明

Bean（aa....aa）を開始しました。

KDJE43136-I

Bean aa....aa stopped.

aa....aa：Bean名

説明

Bean（aa....aa）を停止しました。

KDJE43137-I

Bean aa....aa undeployed.

aa....aa：Bean名

説明

Bean（aa....aa）をアンデプロイしました。

KDJE43138-E

Unexpected error occurred during instantiating EJBLocalObject.

説明

EJBローカルオブジェクトのインスタンス化で予期しないエラーが発生しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE43139-E

Failed to start CTM Application:aa....aa. CTM definition is not found.

aa....aa：アプリケーション名

説明

アプリケーションに関するCTM連携の定義が見つかりませんでした。

対処

アプリケーション単位にCTM連携のための定義がされているか見直し，アプリケーションを再開始してください。

KDJE43140-E

Failed to start CTM Application:aa....aa, Bean:bb....bb. CTM definition is not found.

aa....aa：アプリケーション名
bb....bb：Bean名

説明

Beanに関するCTM連携の定義が見つかりませんでした。

対処

Bean単位にCTM連携のための定義がされているか見直し，アプリケーションを再開始してください。

KDJE43141-E

Exception occurred in getting CTMQueueManager to start CTM Application:aa....aa. CTM API MSG=bb....bb

aa....aa：アプリケーション名，またはバッチサーバ名
bb....bb：例外詳細情報

説明

CTMアプリケーションの起動時にCTMQueueManagerの取得に例外が発生しました。

対処

詳細情報の内容を基に対処してください。

KDJE43142-E

Exception occurred in setting Queue Length to queue:aa....aa. CTM API MSG=bb....bb

aa....aa：キュー名
bb....bb：例外詳細情報

説明

スケジュールキューの長さの設定に例外が発生しました。

対処

詳細情報の内容を基に対処してください。

KDJE43143-E

An attempt to blockade the CTM queue aa....aa has failed.

aa....aa：キュー名

説明

CTMキューの閉塞に失敗しました。

対処

J2EEサーバを再起動し，エラーが発生したCTMキューに接続するJ2EEアプリケーションを再度開始してください。

KDJE43144-E

Failed to get a bean instance. Application: aa....aa, Bean: bb....bb, Instance Timeout: cc....cc

aa....aa：アプリケーション名
bb....bb：Bean名
cc....cc：インスタンス取得タイムアウトの設定値

説明

設定した時間内に，リクエストを処理するためのBeanインスタンスを取得できませんでした。

このメッセージが頻繁に出力される場合，インスタンスプールの上限値がリクエストの多重度に見合わない設定になっている可能性があります。

対処

インスタンスプールの上限値の設定を見直して，属性ファイルを再設定してください。

bb....bbがStateless Session Beanのときは，Session Bean属性ファイルの，次に示すタグの値を見直してください。
<stateless>
+<pooled-instance>
+<maximum>

bb....bbがEntity Beanのときは，Entity Bean属性ファイルの，次に示すタグの値を見直してください。
<pooled-instance>
+<maximum>

KDJE43145-E

Exception occurred in getting queue:aa....aa. CTM API MSG=bb....bb

aa....aa：キュー名
bb....bb：詳細情報

説明

キュー（aa....aa）の取得に失敗しました。

対処

詳細情報の内容を基に対処してください。

KDJE43146-E

Exception occurred while generating source files. (Bean=aa....aa, Class=bb....bb, Detail=cc....cc)

aa....aa：Bean名
bb....bb：クラス名
cc....cc：詳細メッセージ

説明

ソースファイルを生成中に例外が発生しました。

対処

詳細メッセージを参照して対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかを確認し，出力されている場合は対処してください。原因がわからない場合は，保守情報を取得して保守員に連絡してください。

KDJE43147-E

The AroundInvoke method threw an invalid exception that is not permitted by the business method. (AroundInvoke: class = aa....aa, method = bb....bb. BusinessMethod: bean = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：AroundInvokeメソッド定義クラス名
bb....bb：AroundInvokeメソッド名
cc....cc：Bean名
dd....dd：ビジネスメソッド名

説明

AroundInvokeメソッドがビジネスメソッドで許可されていない不正な例外をスローしました。

対処

ビジネスメソッドで許可されていないアプリケーション例外が，AroundInvokeメソッドによってスローされていないかを確認してください。

KDJE43148-I

The EJB timer was created. (EJB name = aa....aa)

aa....aa：EJB名(ejb-nameタグの指定値)

説明

EJBタイマーは生成されました。

KDJE43149-I

The EJB timer was cancelled. (EJB name = aa....aa)

aa....aa：EJB名(ejb-nameタグの指定値)

説明

EJBタイマーはキャンセルされました。

KDJE43150-I

The EJB timer was deleted. (EJB name = aa....aa)

aa....aa：EJB名(ejb-nameタグの指定値)

説明

EJBタイマーは削除されました。

KDJE43151-I

The timeout method was invoked. (EJB name = aa....aa)

aa....aa：EJB名(ejb-nameタグの指定値)

説明

タイムアウトメソッドが呼び出されました。

KDJE43152-E

A method of the timer service was invoked from an unpermitted EJB method. (EJB name = aa....aa, calling EJB method = bb....bb, called timer service method = cc....cc)

aa....aa：EJB名(ejb-nameタグの指定値)
bb....bb：呼び出し元のメソッド
cc....cc：呼び出されたTimer Serviceのメソッド

説明

Timer Serviceのメソッドは，許可されていないEJBメソッドで呼び出されています。

対処

Timer Serviceのメソッドは，呼び出し元からの実行が許可されていないことがあります。そのメソッドを呼び出したEJBメソッドが，実行を許可しているかどうかを確認して対処してください。

KDJE43153-E

The EJB timer does not exist yet. (EJB name = aa....aa, calling EJB method = bb....bb, called timer service method = cc....cc)

aa....aa：EJB名(ejb-nameタグの指定値)
bb....bb：呼び出し元のメソッド
cc....cc：呼び出されたTimer Serviceのメソッド

説明

EJBタイマーはキャンセルまたは削除されたため，すでに存在しません。存在していないEJBタイマーを操作することはできません。

対処

すでにキャンセルまたは削除されたEJBタイマーを操作しようとしている可能性があります。問題を確認して対処してください。

KDJE43154-E

There is an invalid value in an argument of the createTimer method of the TimerService class. (EJB name = aa....aa, calling EJB method = bb....bb, invalid argument = cc....cc, invalid argument value = dd....dd)

aa....aa：EJB名(ejb-nameタグの指定値)
bb....bb：呼び出し元のメソッド
cc....cc：不正な引数(initial duration，initial expiration，またはinterval duration)
dd....dd：不正な引数の値

説明

TimerServiceクラスのcreateTimerメソッドの引数に，相対日時の値が負，絶対日時の参照がnullまたは絶対日時として1970年1月1日0時0分0秒より前の日時が指定されています。これらの値は指定できません。

対処

TimerServiceクラスのcreateTimerメソッドに渡される引数が次の値を満たしているかを確認し，問題を解決してください。

相対日時は0または正の値

絶対日時の参照がnullではない

絶対日時の日付が1970年1月1日0時0分0秒以降

KDJE43155-W

Invocation of the timeout method failed and will be retried. (EJB name = aa....aa, retry count = bb....bb)

aa....aa：EJB名(ejb-nameタグの指定値)
bb....bb：タイムアウトメソッドの次のリトライ回数

説明

タイムアウトメソッドの処理は次のどちらかの要因のために失敗しました。

タイムアウトメソッドの処理が例外をスローした。

タイムアウトメソッドの処理でのコンテナ管理のトランザクションがロールバックした。

リトライ間隔を経た後，再度タイムアウトメソッドの呼び出しが行われます。

対処

次のどちらかについて確認し，対処してください。

タイムアウトメソッドの処理が例外をスローした場合，その例外が発生する原因を取り除く。

タイムアウトメソッドの処理でのコンテナ管理のトランザクションがロールバックした場合，そのロールバックの原因を取り除く。

KDJE43156-E

The retry count for the timeout method reached the limit. Retries have stopped. (EJB name = aa....aa, retried count = bb....bb)

aa....aa：EJB名(ejb-nameタグの指定値)
bb....bb：タイムアウトメソッドをリトライした回数

説明

タイムアウトメソッドの処理は次のどちらかの要因のために失敗しました。

タイムアウトメソッドの処理が例外をスローした。

タイムアウトメソッドの処理でのコンテナ管理のトランザクションがロールバックした。

リトライ処理が上限回数を超えたため，これ以上リトライ処理を行いません。

対処

下記のどちらかについて確認し，対処してください。

タイムアウトメソッドの処理で例外をスローした場合，その例外が発生する原因を取り除く。

タイムアウトメソッドの処理でのコンテナ管理のトランザクションがロールバックした場合，そのロールバックの原因を取り除く。

KDJE43157-W

The value of a timer service property is invalid. The default value will be used. (property name = aa....aa, specified value = bb....bb, default value = cc....cc)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：プロパティに設定されている値
cc....cc：プロパティのデフォルト値

説明

Timer Serviceが利用するプロパティの値が不正です。そのため，Timer Serviceはプロパティの値としてデフォルト値を利用します。

対処

プロパティの設定を確認し，適切な値を設定し直してください。

KDJE43158-E

An unsupported transaction attribute was specified for the timeout method. (EJB name = aa....aa, transaction attribute = bb....bb)

aa....aa：EJB名(ejb-nameタグの指定値)
bb....bb：トランザクション属性

説明

タイムアウトメソッドに対して，サポートされていないトランザクション属性が設定されています。

対処

タイムアウトメソッドのトランザクション属性を適切に設定してください。

KDJE43159-E

The timer service cannot be used from the unsupported bean type. (EJB name = aa....aa, bean type = bb....bb)

aa....aa：EJB名(ejb-nameタグの指定値)
bb....bb：Bean種別

説明

Timer Serviceは，サポートされていない種別のBeanから利用されました。

対処

Timer Serviceは，利用が許可されている種別のBeanから利用してください。

KDJE43160-W

The EJB timer was cancelled during execution of the timeout method. (EJB name = aa....aa)

aa....aa：EJB名(ejb-nameタグの指定値)

説明

タイムアウトメソッドの処理は終了しましたが，実行中にEJBタイマーはキャンセルされました。

KDJE43161-W

The container-managed transaction was rolled back because the EJB timer was cancelled during execution of the timeout method. (EJB name = aa....aa)

aa....aa：EJB名(ejb-nameタグの指定値)

説明

タイムアウトメソッドの処理は終了しましたが，実行中にEJBタイマーがキャンセルされたため，タイムアウトメソッドのトランザクションはロールバックしました。

KDJE43162-E

A method of the timer service cannot be executed because the EJB timer has not been created. (method = aa....aa)

aa....aa：メソッド名

説明

生成されていないEJBタイマーに対して，Timerクラスのメソッドを実行しようとしています。EJBタイマーが生成されていない場合，そのEJBタイマーに対してTimerクラスのメソッドを実行することはできません。

対処

EJBタイマー生成のトランザクションを決着させてから，EJBタイマーのメソッドを実行してください。または，EJBタイマー生成を行ったトランザクションの管理下でEJBタイマーのメソッドを実行してください。

KDJE43163-E

A method cannot be executed because the transaction is inactive. (method = aa....aa)

aa....aa：メソッド名

説明

トランザクションがアクティブではない状態で，メソッドを実行しようとしています。トランザクションがアクティブでない要因は，トランザクションタイムアウトが発生したためです。

対処

トランザクションタイムアウトが発生する前に，メソッドの実行を完了するように見直してください。または，トランザクションタイムアウト時間をメソッド実行時間より長くしてください。

KDJE43164-E

The EJB timer cannot be created because the timeout method for the EJB is not defined. (EJB name = aa....aa, calling EJB method = bb....bb)

aa....aa：EJB名(ejb-nameタグの指定値)
bb....bb：呼び出し元のメソッド

説明

TimerServiceクラスのcreateTimerメソッドは，タイムアウトメソッドの定義されたBeanからしか呼び出すことができません。

対処

EJBからTimer Serviceを利用する場合，そのEJBにタイムアウトメソッドを定義してください。

KDJE43165-W

An invalid property value is specified (aa....aa = bb....bb). The default value (cc....cc) will be used.

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：指定値
cc....cc：デフォルト値

説明

プロパティ値が不正です。デフォルト値を使用します。

対処

プロパティに正しい値を指定してください。

KDJE43166-E

An invalid property has been specified. (property name = aa....aa, value = bb....bb)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：指定値

説明

プロパティに指定した値に誤りがありました。

対処

プロパティに正しい値を指定して，J2EEサーバを起動してください。

KDJE43167-E

An attempt was made to use an interface that is not provided by the resource adapter by using an MDB. (EJB name = aa....aa, resource name = bb....bb, interface name = cc....cc)

aa....aa：EJB名
bb....bb：［アプリケーションの表示名:］リソースの表示名
cc....cc：インタフェース名

説明

リソースアダプタが提供していないインタフェースをMessage-driven Beanで使用しようとしました。

対処

ejb-jar.xmlの<message-driven>-<messaging-type>タグで指定されたインタフェースが，リソースアダプタでサポートされているか確認してください。

KDJE43168-E

An error occurred during creation of an ActivationSpec instance. (EJB name = aa....aa, resource name = bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa：EJB名
bb....bb：［アプリケーションの表示名:］リソースの表示名
cc....cc：例外文字列

説明

ActivationSpecのインスタンス生成時に例外が発生しました。

対処

ra.xmlの<activationspec-class>タグで指定したクラス名が正しいか，該当するクラスのデフォルトコンストラクタの処理を確認してください。

KDJE43169-E

An attempt to set a configuration property for ActivationSpec has failed. (EJB name = aa....aa, resource name = bb....bb, property name = cc....cc)

aa....aa：EJB名
bb....bb：［アプリケーションの表示名:］リソースの表示名
cc....cc：プロパティ名

説明

ActivationSpecへのプロパティの設定に失敗しました。

対処

ejb-jar.xmlの<message-driven>-<activation-config>タグでのプロパティの設定が適切であるか，リソースアダプタのドキュメントを確認してください。

KDJE43170-E

An error occurred in the method ActivationSpec#validate. (EJB name = aa....aa, resource name = bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa：EJB名
bb....bb：［アプリケーションの表示名:］リソースの表示名
cc....cc：例外文字列

説明

ActivationSpec#validateメソッドで例外が発生しました。

対処

ejb-jar.xmlの<message-driven>-<activation-config>タグでのプロパティの設定が適切であるか，リソースアダプタのドキュメントを確認してください。

KDJE43171-E

A required configuration property has not been set for ActivationSpec. (EJB name = aa....aa, resource name = bb....bb, property name = cc....cc)

aa....aa：EJB名
bb....bb：［アプリケーションの表示名:］リソースの表示名
cc....cc：プロパティ名

説明

ActivationSpecへのプロパティの設定で，必須プロパティが指定されていません。

対処

ejb-jar.xmlの<message-driven>-<activation-config>タグでのプロパティの設定が適切であるか，リソースアダプタのドキュメントを確認してください。

KDJE43172-E

An attempt to cast an ActivationSpec class to javax.resource.spi.ActivationSpec has failed. (EJB name = aa....aa, resource name = bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa：EJB名
bb....bb：［アプリケーションの表示名:］リソースの表示名
cc....cc：例外文字列

説明

ActivationSpecとして指定されたクラスからjavax.resource.spi.ActivationSpecへのキャストに失敗しました。

対処

リソースアダプタの提供元に確認してください。

KDJE43173-E

An attempt to associate ActivationSpec and javax.resource.spi.ResourceAdapter has failed. (EJB name = aa....aa, resource name = bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa：EJB名
bb....bb：［アプリケーションの表示名:］リソースの表示名
cc....cc：例外文字列

説明

ActivationSpecとjavax.resource.spi.ResourceAdapterとの関連づけに失敗しました。

対処

リソースアダプタの提供元に確認してください。

KDJE43174-E

An error occurred in the method ResourceAdapter#endpointActivation. (EJB name = aa....aa, resource name = bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa：EJB名
bb....bb：［アプリケーションの表示名:］リソースの表示名
cc....cc：例外の詳細情報

説明

リソースアダプタのendpointActivationの実行で例外が発生しました。

対処

Message-driven Bean，またはリソースアダプタの設定に問題がないか確認してください。

設定を修正し，再度，Message-driven Bean，またはリソースアダプタを開始してください。

KDJE43175-W

An error occurred in the method ResourceAdapter#endpointDeactivation. (EJB name = aa....aa, resource name = bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa：EJB名
bb....bb：［アプリケーションの表示名:］リソースの表示名
cc....cc：例外の詳細情報

説明

リソースアダプタのendpointDeactivationの実行で例外が発生しました。

対処

Message-driven Bean，またはリソースアダプタの設定を見直してください。

KDJE43176-E

An XAResource object is specified as the argument of the method MessageEndpointFactory#createEndpoint. (EJB name = aa....aa, resource name = bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa：EJB名
bb....bb：［アプリケーションの表示名:］リソースの表示名
cc....cc：例外の詳細情報

説明

MessageEndpointFactoryのcreateEndpointメソッドの引数にXAResourceが指定されています。

XAトランザクションをサポートしていないため，createEndpointの引数にXAResourceを指定できません。

対処

MessageEndpointFactoryのcreateEndpointメソッドの引数にnullを指定するように，リソースアダプタの設定を変えて，再度リソースアダプタを開始してください。

KDJE43177-E

The resource adapter used the message endpoint after execution of the method endpointDeactivation. (EJB name = aa....aa, resource name = bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa：EJB名
bb....bb：［アプリケーションの表示名:］リソースの表示名
cc....cc：例外の詳細情報

説明

リソースアダプタがendpointDeactivationメソッドの実行後にエンドポイントを使用しました。

対処

リソースアダプタの提供元に確認してください。

KDJE43178-E

An exception occurred during loading interceptor class. aa....aa is not found.

aa....aa：クラス名（<interceptor-class>タグの指定値）

説明

インターセプタクラスのロード中に例外が発生しました。

対処

<interceptor-class>タグで指定したクラス名が正しいか確認してください。

KDJE43179-W

A transaction was automatically rolled back. (Transaction=aa....aa)

aa....aa：トランザクションの情報

説明

自動的にトランザクションのロールバックを実行しました。

対処

プログラム中で，トランザクションを決着しているか確認してください。

KDJE43186-W

A null object was specified as the argument of the method MessageEndpointFactory#createEndpoint. (EJB name = aa....aa, method = bb....bb, method_params = cc....cc, resource name = dd....dd)

aa....aa：EJB名
bb....bb：メソッド名
cc....cc：メソッドの引数
dd....dd：リソースの表示名

説明

MessageEndpointFactoryのcreateEndpointメソッドの引数にnullが指定されました。EJBコンテナはMessage-driven Beanのメソッドを実行する際に，トランザクションを開始しません。

対処

Message-driven Beanのメソッド実行時にトランザクションを開始させたい場合は，リソースアダプタの設定を見直してください。

メッセージの出力を抑止したい場合には，Message-driven Beanのメソッドに設定するトランザクション属性を「NotSupported」にしてください。

KDJE45000-E

Unexpected error occurred during updating user or role information.

説明

ユーザ情報またはロール情報の更新中に，予期しないエラーが発生しました。

対処

保守員に連絡してください。

KDJE45001-E

Failed to update user information.

説明

ユーザ情報の更新に失敗しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE45002-E

Failed to update role information.

説明

ロール情報の更新に失敗しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE47000-I

Specified url schema aa....aa is converted into default url schema bb....bb

aa....aa：互換用のURLスキーマ名
bb....bb：デフォルトのURLスキーマ名

説明

指定されたURLスキーマが，デフォルトのスキーマに変換されました。

KDJE47001-E

Could not initialize namespace. Reason = aa....aa

aa....aa：発生要因

説明

ネームスペースの初期化に失敗しました。

発生要因（aa....aa）に出力されるメッセージと，その要因を次に示します。

Naming Service is not found. Start Naming Service and J2EE Server again.

ネーミングサービスが起動していないことが考えられます。

Could not initialize ORB. Check the ORB version and setting.

ORBの設定が正しくないか，使用しているORBのバージョンが異なっていることが考えられます。

Unexpected exception occurred. Please contact system administrator.

J2EEサーバの起動途中でネーミングサービスが停止したなど，予測できない問題が発生したことが考えられます。

対処

発生要因に従って，対処してください。

Naming Service is not found. Start Naming Service and J2EE Server again.

ejbserver.naming.startupWaitTimeおよびejbserver.naming.startupRetryCountの値を調整して，ネーミングサービスとJ2EEサーバを再起動してください。

Could not initialize ORB. Check the ORB version and setting.

ORBの設定が正しいか，また，使用しているORBのバージョンが正しいかどうかを確認してください。

Unexpected exception occurred. Please contact system administrator.

ネーミングサービスとJ2EEサーバを再起動してください。

問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KDJE47100-E

Could not find the naming service list.

説明

ネーミングサービスリストが見つかりません。

ejbserver.jndi.namingservice.group.listの値が設定されていません。

対処

値を正しく設定してください。

KDJE47101-E

The group name aa....aa has already existed in the naming service group list.

aa....aa：検索グループ名

説明

検索グループ（aa....aa）の名前はすでに存在します。

ejbserver.jndi.namingservice.group.listに同一名称のグループ名は指定できません。

対処

同一名称のグループ名をejbserver.jndi.namingservice.group.listから削除してください。

同一名称が指定された場合，一つのグループとして扱われます。

KDJE47102-E

Invalid group name is specified.name=aa....aa.

aa....aa：検索グループ名

説明

検索グループ名（aa....aa）が不正です。

グループ名に英数字（A～Z，a～z，0～9），アンダースコア（_）以外の文字を使用している可能性があります。

対処

正しいグループ名を指定してください。

KDJE47103-E

Could not find the provider urls in the group name aa....aa.

aa....aa：検索グループ名

説明

検索グループ（aa....aa）にプロバイダURLが見つかりません。

ejbserver.jndi.namingservice.group.<GROUP_NAME >.providerurlsに，プロバイダURLが設定されていません。

対処

ejbserver.jndi.namingservice.group.<Specify group name>.providerurlsに，プロバイダURLを正しく設定してください。

KDJE47104-E

Invalid provider url is specified.name=aa....aa.

aa....aa：プロバイダURL

説明

指定されたプロバイダURL（aa....aa）が不正です。

プロバイダURLの文法に誤りがあります。

対処

正しいプロバイダURLを指定してください。

KDJE47105-E

Could not find the group name aa....aa defined in the naming service list.

aa....aa：検索グループ名

説明

ネーミングサービスリストで定義された検索グループ名（aa....aa）が見つかりません。

ejbserver.jndi.namingservice.group.listに定義されている検索グループ名に対して，プロバイダURLが定義されていません。

対処

ejbserver.jndi.namingservice.group.listに定義されている検索グループ名に対して，プロバイダURLを定義してください。

KDJE47106-W

Since the group name is not specified, search all naming services in the naming service list.

説明

検索グループ名が指定されていないので，ネーミングサービスリストに存在するすべてのCORBAネーミングサービスを検索します。

ejbserver.jndi.namingservice.groupnameに正しい値が指定されていません。

対処

ejbserver.jndi.namingservice.groupnameに正しい値を指定してください。

KDJE47107-I

Naming cache is off.

説明

ネーミングキャッシュはOFFです。

KDJE47108-W

Invalid property value is specified aa....aa=bb....bb. Default value is used. (default value = cc....cc)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：指定値
cc....cc：デフォルト値

説明

プロパティ（aa....aa）の指定値が不正です。デフォルト値（cc....cc）を使用します。

対処

正しい値を指定してください。

KDJE47109-I

Naming cache is cleared regularly.

説明

定期的にネーミングキャッシュをクリアします。

KDJE47110-I

Start to use the naming service : providerurl = aa....aa.

aa....aa：プロバイダURL

説明

プロバイダURL（aa....aa）のネーミングサービスの使用を開始します。

KDJE47111-I

Stop to use the naming service : providerurl = aa....aa.

aa....aa：プロバイダURL

説明

プロバイダURL（aa....aa） のネーミングサービスの使用を終了します。

KDJE47112-E

A fatal error occurred during a JNDI method call. Restart the J2EE server and the naming service.

説明

JNDIのメソッド呼び出し中に致命的なエラーが発生しました。

メモリ不足などの予期しない事態が発生したことが考えられます。

対処

J2EEサーバとCORBAネーミングサービスを再起動してください。

KDJE47113-I

The specified properties were loaded. (ejbserver.ext.jndi.providerURL.list = aa....aa, ejbserver.ext.jndi.serverName.list = bb....bb, ejbserver.ext.jndi.list.initializeInterval = cc....cc)

aa....aa：ejbserver.ext.jndi.providerURL.listの指定値
bb....bb：ejbserver.ext.jndi.serverName.listの指定値
cc....cc：ejbserver.ext.jndi.list.initializeIntervalの指定値

説明

指定されたプロパティが読み込まれました（ejbserver.ext.jndi.providerURL.list = aa....aa，ejbserver.ext.jndi.serverName.list = bb....bb，ejbserver.ext.jndi.list.initializeInterval = cc....cc）。

KDJE47114-E

The property aa....aa does not exist. The looking up cannot be performed.

aa....aa：プロパティ名

説明

プロパティaa....aaが存在しません。検索が実行できません。

対処

該当プロパティを正しく設定してください。

KDJE47115-E

The value of aa....aa is empty. The looking up cannot be performed.

aa....aa：プロパティ名

説明

プロパティaa....aaの値が空（""）です。検索が実行できません。

対処

該当プロパティを正しく設定してください。

KDJE47116-E

The value of aa....aa is invalid. The looking up cannot be performed. (value = bb....bb)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：aa....aaの指定値

説明

プロパティaa....aaの値が不正です。検索が実行できません（値 = bb....bb）。

対処

該当プロパティを正しく設定してください。

KDJE47117-E

The number of the specified server names and provider URLs must be equal. The looking up cannot be performed.

説明

指定されたサーバ名とプロバイダURLの数が異なります。検索が実行できません。

対処

該当プロパティを正しく設定してください。

KDJE47118-W

The looking up to aa....aa failed. The next candidate server is bb....bb.

aa....aa：サーバ名
bb....bb：サーバ名

説明

aa....aaに対する検索に失敗しました。次の検索候補はbb....bbです。

KDJE47119-E

The looking up to aa....aa failed.

aa....aa：サーバ名

説明

aa....aaに対する検索に失敗しました。

対処

すべてのサーバが異常になっている可能性があります。環境を見直してください。

KDJE47120-E

The object named aa....aa was not found.

aa....aa：名前

説明

aa....aaという名前のオブジェクトは見つかりませんでした。

対処

サーバが異常になっている可能性があります。環境を見直してください。

KDJE47121-E

The specified lookup name is invalid. The looking up cannot be performed. (name = aa....aa)

aa....aa：名前

説明

指定された名前は不正です。検索が実行できません（名前=aa....aa）。

対処

正しい名前を指定してください。

KDJE47500-E

Startup of the J2EE server will be cancelled because the specified naming service aa....aa has already started. Stop the running naming service aa....aa, and then restart the J2EE server.

aa....aa：プロバイダURL

説明

指定されたネーミングサービス（aa....aa）がすでに起動されているため，J2EEサーバの起動を中止します。

対処

すでに実行されているネーミングサービスを終了させたあと，J2EEサーバを再起動してください。

KDJE47501-I

The naming service aa....aa will now start in bb....bb mode.

aa....aa：プロバイダURL
bb....bb：ネーミングサービス起動モード（manual，automaticまたはinprocess）

説明

bb....bb モードでネーミングサービス（aa....aa）の起動処理を開始します。

KDJE47502-I

The naming service has started.

説明

ネーミングサービスの起動が完了しました。

KDJE47503-E

Startup of the J2EE server will now stop because an error occurred during startup processing of the naming service. Check the J2EE server's running environment, and then restart the J2EE server. (error details = aa....aa)

aa....aa：エラー詳細情報

説明

ネーミングサービスの起動処理中にエラーが発生したため，J2EEサーバの起動を中止します。

対処

エラー詳細情報を参照して，エラーの要因を取り除いたあと，J2EEサーバを再起動してください。

KDJE47504-I

Processing will wait aa....aa seconds for the naming service to bb....bb.

aa....aa：ejbserver.naming.startupWaitTimeキーに設定されている待ち時間
bb....bb：ネーミングサービス待ち種別（検索処理または起動処理）

説明

ネーミングサービスが検索処理または起動処理（bb....bb）中のため，aa....aa秒間処理を待機します。

KDJE47505-I

Retry count is aa....aa times.

aa....aa：ejbserver.naming.startupRetryCountキーに設定されている，ネーミングサービスの起動確認のリトライ回数

説明

ネーミングサービスの起動状態を確認するリトライ数は，aa....aa回です。

KDJE47600-E

Could not bind the object with the name aa....aa, because another object with the same name has already existed in the naming service.

aa....aa：ユーザ指定名

説明

同一の名前のオブジェクトがすでにネーミングサービスに存在するため，ユーザ指定名（aa....aa）のオブジェクトを登録できませんでした。

分散オブジェクトまたは名前付きコンテキストを登録する場合，すでにネーミングサービスに登録されている名称は使用できません。

ただし，名称が完全に一致していない場合でも，登録できる場合と登録できない場合があります。それぞれの場合について，次に示します。

登録できる場合

あるオブジェクトに対して，別名"A/B/C"を付与してデプロイしたあと，ほかのオブジェクトに対して，別名"A/B/D"を付与してデプロイすると，このメッセージは表示されず，オブジェクトは問題なく登録できます。これは，同一の名前付きコンテキスト"A/B"を使用しているだけのため，新しく別のオブジェクトが登録されたと認識しないからです。

登録できない場合

あるオブジェクトに対して，別名"A/B/C"を付与してデプロイしたあと，ほかのオブジェクトに対して，別名"A/B/C/D"を付与してデプロイすると，このメッセージが表示され，オブジェクトは登録できません。これは，"A/B/C"に分散オブジェクトがすでに登録されているのに名前付きコンテキストを登録しようとしたため，新しく別のオブジェクトが登録されたと認識するからです。

対処

エラーになったユーザ指定名（aa....aa）を確認したあと，別の名称に変更して再度実行してください。

KDJE47601-E

The mail configuration cannot be changed because a J2EE application status is "running". (resource name = aa....aa)

aa....aa：J2EEリソース表示名

説明

J2EEアプリケーションが開始状態であるため，メール属性の変更はできません。

対処

開始状態であるすべてのJ2EEアプリケーションを停止状態にしてから，リソースの属性設定を行ってください。

KDJE47602-I

The optional name was registered. (resource name = aa....aa, optional name = [bb....bb])

aa....aa：J2EEリソース表示名
bb....bb：オプショナル名

説明

J2EEリソースに付与されたオプショナル名を名前空間に登録しました。

オプショナル名が複数登録された場合は，bb....bbに"optA, optB, optC"のように表示されます。

KDJE47603-I

The optional name was deleted. (resource name = aa....aa, optional name = [bb....bb])

aa....aa：J2EEリソース表示名
bb....bb：オプショナル名

説明

J2EEリソースに付与されたオプショナル名を名前空間から削除しました。

オプショナル名が複数削除された場合は，bb....bbに"optA, optB, optC"のように表示されます。

KDJE47604-E

A J2EE resource cannot be stopped or deleted because a J2EE application status is "running". (resource name = aa....aa)

aa....aa：J2EEリソース表示名

説明

J2EEアプリケーションが開始状態であるため，J2EEリソースの停止，または削除できません。

対処

開始状態であるすべてのJ2EEアプリケーションを停止状態にしてからリソースを停止，または削除してください。

KDJE47605-I

The optional name was registered. (Enterprise Bean display name = aa....aa, type = bb....bb, optional name = cc....cc)

aa....aa：Enterprise Bean表示名
bb....bb：
　　remote：リモート呼び出しEJB
　　local：ローカル呼び出しEJB
cc....cc：別名

説明

Enterprise Beanに付与された別名を名前空間に登録しました。

KDJE47606-I

The optional name was deleted. (Enterprise Bean display name = aa....aa, type = bb....bb, optional name = cc....cc)

aa....aa：Enterprise Bean表示名
bb....bb：
　　remote：リモート呼び出しEJB
　　local：ローカル呼び出しEJB
cc....cc：別名

説明

Enterprise Beanに付与された別名を名前空間から削除しました。

KDJE47607-W

The element value is invalid. (EJB-JAR = aa....aa, Enterprise Bean = bb....bb, annotation = cc....cc, element = dd....dd, value = ee....ee)

aa....aa：EJB-JAR表示名
bb....bb：Enterprise Bean表示名
cc....cc：アノテーション
dd....dd：属性
ee....ee：値

説明

属性の値は不正です（EJB-JAR = aa....aa，Enterprise Bean = bb....bb，アノテーション = cc....cc，属性 = dd....dd，値 = ee....ee）。

対処

属性の値を見直してください。

KDJE47608-E

The value of the mapped-name tag is invalid. (J2EE application = aa....aa, EJB-JAR = bb....bb, Enterprise Bean = cc....cc, value = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション表示名
bb....bb：EJB-JAR表示名
cc....cc：Enterprise Bean表示名
dd....dd：値

説明

<mapped-name>タグの値は不正です（J2EEアプリケーション = aa....aa，EJB-JAR = bb....bb，Enterprise Bean = cc....cc，値 = dd....dd）。

対処

@Stateless，または@StatefulのmappedName属性に指定した別名が指定可能な文字列か見直してください。または，属性ファイルの<optional-name>タグや<local-optional-name>タグに別名を指定してください。

KDJE48200-E

A format error occurred in a queue configuration file. (cause = aa....aa, file = bb....bb)

aa....aa：理由
bb....bb：ファイル名

説明

キューコンフィグファイルのフォーマットエラーを検出しました。

対処

定義ファイルの内容を再度確認してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48201-W

No queue is registered in the namespace. (JNDI name = aa....aa, application name = bb....bb)

aa....aa：JNDI名
bb....bb：アプリケーション名

説明

指定されたキューをJNDIの名前空間に登録するときに，例外が発生しました。

ネーミングサービスが正常に動作していない可能性があります。

対処

ネーミングサービスが正常に動作しているかどうかを確認してください。

KDJE48202-W

No queue has been deleted from the namespace. (JNDI name = aa....aa)

aa....aa：JNDI名

説明

指定されたキューをJNDIの名前空間から削除するときに，例外が発生しました。

ネーミングサービスが正常に動作していない可能性があります。

対処

ネーミングサービスが正常に動作しているかどうかを確認してください。

KDJE48203-W

No queue has been deleted from the namespace. (JNDI name = aa....aa, application name = bb....bb)

aa....aa：JNDI名
bb....bb：アプリケーション名

説明

指定されたキューをJNDIの名前空間から削除するときに，例外が発生しました。

ネーミングサービスが正常に動作していない可能性があります。

対処

ネーミングサービスが正常に動作しているかどうかを確認してください。

KDJE48204-W

JMSConnectionFactoryDummy is not registered in the namespace. (JNDI name = aa....aa)

aa....aa：JNDI名

説明

MDBの実行に必要なオブジェクトをJNDIの名前空間に登録するときに，例外が発生しました。

ネーミングサービスが正常に動作していない可能性があります。

対処

ネーミングサービスが正常に動作しているかどうかを確認してください。

KDJE48205-W

JMSConnectionFactoryDummy is registered in the namespace. (JNDI name = aa....aa, application name = bb....bb)

aa....aa：JNDI名
bb....bb：アプリケーション名

説明

MDBの実行に必要なオブジェクトをJNDIの名前空間に登録するときに，例外が発生しました。

ネーミングサービスが正常に動作していない可能性があります。

対処

ネーミングサービスが正常に動作しているかどうかを確認してください。

KDJE48206-W

JMSXAQueueConnectionFactory is not registered in the namespace. (JNDI name = aa....aa)

aa....aa：JNDI名

説明

MDBの実行に必要なオブジェクトをJNDIの名前空間に登録するときに，例外が発生しました。

ネーミングサービスが正常に動作していない可能性があります。

対処

ネーミングサービスが正常に動作しているかどうかを確認してください。

KDJE48207-W

JMSXAQueueConnectionFactory is not registered in the namespace. (JNDI name = aa....aa, application name = bb....bb)

aa....aa：JNDI名
bb....bb：アプリケーション名

説明

MDBの実行に必要なオブジェクトをJNDIの名前空間に登録するときに，例外が発生しました。

ネーミングサービスが正常に動作していない可能性があります。

対処

ネーミングサービスが正常に動作しているかどうかを確認してください。

KDJE48208-W

JMSConnectionFactoryDummy has not been deleted from the namespace. (JNDI name = aa....aa)

aa....aa：JNDI名

説明

MDBの実行に必要なオブジェクトをJNDIの名前空間から削除するときに，例外が発生しました。

ネーミングサービスが正常に動作していない可能性があります。

対処

ネーミングサービスが正常に動作しているかどうかを確認してください。

KDJE48209-W

JMSConnectionFactoryDummy has not been deleted from the namespace. (JNDI name = aa....aa, application name = bb....bb)

aa....aa：JNDI名
bb....bb：アプリケーション名

説明

MDBの実行に必要なオブジェクトをJNDIの名前空間から削除するときに，例外が発生しました。

ネーミングサービスが正常に動作していない可能性があります。

対処

ネーミングサービスが正常に動作しているかどうかを確認してください。

KDJE48210-W

JMSXAQueueConnectionFactory has not been deleted from the namespace. (JNDI name = aa....aa)

aa....aa：JNDI名

説明

MDBの実行に必要なオブジェクトをJNDIの名前空間から削除するときに，例外が発生しました。

ネーミングサービスが正常に動作していない可能性があります。

対処

ネーミングサービスが正常に動作しているかどうかを確認してください。

KDJE48211-W

JMSXAQueueConnectionFactory has not been deleted from the namespace. (JNDI name = aa....aa, application name = bb....bb)

aa....aa：JNDI名
bb....bb：アプリケーション名

説明

MDBの実行に必要なオブジェクトをJNDIの名前空間から削除するときに，例外が発生しました。

ネーミングサービスが正常に動作していない可能性があります。

対処

ネーミングサービスが正常に動作しているかどうかを確認してください。

KDJE48212-W

No queue is registered in the namespace. (JNDI name = aa....aa)

aa....aa：JNDI名

説明

指定されたキューをJNDIの名前空間に登録するときに，例外が発生しました。

ネーミングサービスが正常に動作していない可能性があります。

対処

ネーミングサービスが正常に動作しているかどうかを確認してください。

KDJE48213-W

An error was detected in the queue configuration file. (error property = aa....aa)

aa....aa：プロパティ名

説明

キューコンフィグファイルに，不正なキュー定義を検出しました。

対処

定義ファイルの内容を再度確認してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48214-I

The NonQueueConfigFile mode does not require a queue configuration file.

説明

キュー定義ファイルを使用しないで環境構築ができます。

KDJE48215-I

The QueueConfigFile mode requires a queue configuration file.

説明

キュー定義ファイルにキュー定義情報を記載する必要があります。

KDJE48216-E

The queue configuration information is not registered. (display name = aa....aa)

aa....aa：リソースアダプタの表示名

説明

キュー定義情報が登録されていないため，キュー情報を取得できませんでした。

対処

キューが正しく作成できているかを再度確認してください。原因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48500-W

No resource reference is defined for the display name aa....aa.

aa....aa：リソースアダプタの表示名

説明

リソースアダプタのリファレンスが正しく設定されていません。

対処

リソースアダプタのリファレンスを正しく設定してください。

KDJE48501-W

Logwriter is not set for the ManagedConnectionFactory instance. (display name = aa....aa)

aa....aa：リソースアダプタの表示名

説明

ManagedConnectionFactoryインスタンスにLogWriterがセットされませんでした。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48502-W

Logwriter is not set for the ManagedConnection instance. (display name = aa....aa)

aa....aa：リソースアダプタの表示名

説明

ManagedConnectionインスタンスにLogWriterがセットされませんでした。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48503-W

A Logwriter instance has not been created. (display name = aa....aa)

aa....aa：リソースアダプタの表示名

説明

LogWriterの生成中に例外が発生しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48504-W

An Mbean instance has not been created. (display name = aa....aa)

aa....aa：リソースアダプタの表示名

説明

MBeanの生成中に例外が発生しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48505-W

An Mbean instance has not been deleted. (display name = aa....aa)

aa....aa：リソースアダプタの表示名

説明

MBeanの削除中に例外が発生しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48506-W

Recovery information cannot be deleted from the RecoveryManager. (display name = aa....aa)

aa....aa：リソースアダプタの表示名

説明

リカバリ情報の削除中に例外が発生しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48507-W

Connection factory cannot be deleted from the namespace. (JNDI name = aa....aa)

aa....aa：JNDI名

説明

ConnectionFactoryをJNDIの名前空間から削除するときに，例外が発生しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48508-W

Connection factory cannot be deleted from the namespace. (JNDI name = aa....aa, application name = bb....bb)

aa....aa：JNDI名
bb....bb：アプリケーション名

説明

ConnectionFactoryをJNDIの名前空間から削除するときに，例外が発生しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48509-W

Configuration property has not been set for the ManagedConnectionFactory instance. (display name = aa....aa, method name = bb....bb, cause = cc....cc)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：メソッド名
cc....cc：例外名と例外の詳細メッセージ

説明

ManagedConnectionFactoryの初期化メソッド呼び出し中に例外が発生しました。

対処

例外名と例外の詳細メッセージ，およびリソースアダプタのログファイルを参照して，問題を解決してください。

KDJE48510-W

The value of aa....aa is outside the valid range. The default value (bb....bb) will be used.

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：デフォルト値

説明

プロパティ値が不正です。

デフォルト値を使用します。

対処

プロパティをデフォルト値から変更する場合は，プロパティ値を修正して，J2EEサーバを再起動してください。

KDJE48511-E

Connection factory cannot be loaded. (class name = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：クラス名
bb....bb：例外名と例外の詳細メッセージ

説明

connection factoryをロードできませんでした。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48512-E

An instance of the connection factory class could not be created. (class name = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：クラス名
bb....bb：例外名と例外の詳細メッセージ

説明

connection factoryのインスタンスを生成できませんでした。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48513-E

An exception occurred during acquisition of a method. (cause = aa....aa)

aa....aa：例外名と例外の詳細メッセージ

説明

メソッドの取得時に例外が発生しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48514-E

An exception occurred during setting of a property value. (object = aa....aa, setter method name = bb....bb, property value = cc....cc, cause = dd....dd)

aa....aa：クラス名
bb....bb：セッターメソッド名
cc....cc：プロパティ値
dd....dd：例外名と例外の詳細メッセージ

説明

プロパティ値の設定時に例外が発生しました。

対処

プロパティが正しいかどうかを確認してください。

KDJE48515-E

An unexpected exception occurred during a connection test of a resource adapter. (cause = aa....aa)

aa....aa：例外名と例外の詳細メッセージ

説明

リソースアダプタの接続テスト時に予期しない例外が発生しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48516-E

An attempt to create ManagedConnection has failed. (cause = aa....aa)

aa....aa：例外名と例外の詳細メッセージ

説明

ManagedConnectionの生成に失敗しました。

対処

リソースアダプタの設定と接続先サーバを確認してください。

KDJE48517-E

The transaction support level is invalid. (transaction support = aa....aa)

aa....aa：トランザクションサポート

説明

トランザクションサポートレベルが不正です。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48518-E

An unexpected exception occurred during invocation of a validate method. (class name = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：クラス名
bb....bb：例外名と例外の詳細メッセージ

説明

validateメソッドの実行時に予期しない例外が発生しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48519-E

A connection test has failed. (cause = aa....aa)

aa....aa：例外名と例外の詳細メッセージ

説明

接続テストに失敗しました。

対処

リソースアダプタの設定と接続先サーバを確認してください。

KDJE48520-E

A resource adapter cannot be used in basic mode.

説明

ベーシックモードではリソースアダプタを使用できません。

対処

1.4モードを使用してください。

KDJE48521-E

An XA transaction cannot be used when light transaction is enabled.

説明

ライトトランザクション機能有効時，XAトランザクションは使用できません。

対処

ユーザプロパティファイルのejbserver.distributedtx.XATransaction.enabledキーを「true」にして，サーバを再起動してください。

KDJE48522-E

Logwriter creation has failed. (log channel name = aa....aa)

aa....aa：ログチャネル名

説明

Logwriterの生成に失敗しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48523-E

Logwriter creation has failed. (log component name = aa....aa)

aa....aa：ログコンポーネント名

説明

Logwriterの生成に失敗しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48524-E

An attempt to set Logwriter to ManagedConnectionFactory has failed. (class name = aa....aa)

aa....aa：クラス名

説明

ManagedConnectionFactoryへのLogwriterのセットに失敗しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48530-E

A data-source connection test cannot be performed except basic mode.

説明

データソース接続テストは，ベーシックモード以外で実施できません。

対処

J2EEサーバモードをベーシックモードに切り替えてください。

KDJE48531-E

An XA data-source connection test cannot be performed in basic mode.

説明

XAデータソース接続テストはベーシックモードでは実施できません。

対処

J2EEサーバモードを1.4モードに切り替えてください。

KDJE48532-E

An XA data-source connection test cannot be performed when light transaction is enabled.

説明

ライトトランザクション機能では，XAデータソース接続テストを実施できません。

対処

XAデータソース接続テストをする場合は，ユーザプロパティファイル のejbserver.distributedtx.XATransaction.enabledキーを「true」にしてください。

KDJE48533-E

A resource descriptor is invalid. <java-impl> does not exist. (resource = aa....aa)

aa....aa：リソース名

説明

ResourceDescriptorに誤りがあります。<java-impl>タグがありません。

対処

保守員に連絡してください。

KDJE48534-E

A resource descriptor is invalid. <class-name> does not exist. (resource = aa....aa)

aa....aa：リソース名

説明

ResourceDescriptorに誤りがあります。<class-name>タグがありません。

対処

保守員に連絡してください。

KDJE48535-E

The resource descriptor aa....aa does not have an XA resource.

aa....aa：表示名

説明

指定されたResourceDescriptorにはXAリソースがありません。

対処

保守員に連絡してください。

KDJE48536-E

The mandatory property aa....aa does not exist.

aa....aa：プロパティ名

説明

指定されたResourceDescriptorに必須プロパティがありません。

対処

保守員に連絡してください。

KDJE48537-E

An attempt was make to connect the incorrect driver aa....aa to bb....bb.

aa....aa：JDBCドライバ名
bb....bb：URL

説明

指定されたJDBCドライバ（aa....aa）ではbb....bbのURLに接続できません。

対処

誤ったURLを指定している可能性があります。

確認してください。

KDJE48538-E

A data-source connection test has failed. (cause = aa....aa)

aa....aa：要因

説明

データソース接続テストに失敗しました。

対処

接続先データベースまたはデータソースの設定を確認してください。

KDJE48539-E

An XA data-source connection test has failed. (cause = aa....aa)

aa....aa：要因

説明

XAデータソース接続テストに失敗しました。

対処

接続先データベースまたはXAデータソースの設定を確認してください。

KDJE48540-E

An unexpected exception occurred. (cause = aa....aa)

aa....aa：要因

説明

予期しない例外が発生しました。

対処

保守員に連絡してください。

KDJE48541-E

ConnectorDescriptor was not found. (module name = aa....aa)

aa....aa：ConnectorDescriptor

説明

ConnectorDescriptor（aa....aa）が見つかりません。

リソースアダプタの状態が不正な可能性があります。

対処

リソースアダプタを再度開始して，J2EEアプリケーションを再度デプロイしてください。

KDJE48542-E

ResourceDescriptor was not found. Module name =aa....aa

aa....aa：ResourceDescriptor

説明

ResourceDescriptor（aa....aa）が見つかりません。

リソースアダプタの状態が不正な可能性があります。

対処

リソースアダプタを再度開始して，J2EEアプリケーションを再度デプロイしてください。

KDJE48543-E

The same name connector descriptor already exists. (display name = aa....aa)

aa....aa：表示名

説明

同名のConnectorDescriptorがすでに存在します。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48544-E

A resource name that corresponds to the resource descriptor was not found. (display name = aa....aa)

aa....aa：表示名

説明

リソース名に該当するResourceDescriptorが見つかりません。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48545-E

An error occurred during creation of a ManagedConnectionFactory instance.

説明

ManagedConnectionFactoryインスタンス生成中にエラーが発生しました。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48546-E

The display name of connectorDescriptor was not found. (display name=aa....aa)

aa....aa：リソースアダプタ名

説明

リソースアダプタ名（aa....aa）に対応するConnectorDescriptorが見つかりません。

リソースアダプタの状態が不正な可能性があります。

対処

リソースアダプタを再度開始して，J2EEアプリケーションを再度デプロイしてください。

KDJE48547-E

A resource adapter cannot be stopped while it is being used. (display name = aa....aa)

aa....aa：リソースアダプタ名

説明

使用中のリソースアダプタ（aa....aa）は停止できません。

対処

リソースアダプタを使用しているJ2EEアプリケーションを停止したあと，再度操作を実行してください。

KDJE48548-E

No queue was registered in the namespace. (display name = aa....aa)

aa....aa：表示名

説明

ネームスペースにキューを登録しませんでした。

ネーミングサービスが正常に動作していない可能性があります。

対処

ネーミングサービスが正常に動作しているかどうかを確認してください。

KDJE48549-E

The QueueConfigFileName property was not found in the ra.xml file.

説明

ra.xmlに，キューコンフィグファイル名のプロパティが見つかりませんでした。

対処

キューコンフィグファイルを見直してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48550-E

A queue configuration file was not found. (URL of key configuration file = aa....aa)

aa....aa：キューコンフィグファイルURL

説明

キューコンフィグファイル（aa....aa）が見つかりませんでした。

対処

リソースアダプタのプロパティに設定したキューコンフィグファイル名を見直してください。

キューコンフィグファイルとキューコンフィグファイル格納ディレクトリのアクセス権限を見直してください。

KDJE48551-E

QueueImplClass was not found because a key configuration file was invalid.

説明

キューコンフィグファイルが不正なためQueueImplクラスが見つかりませんでした。

対処

キューコンフィグファイルに定義されたQueueImplクラスを見直してください。

KDJE48552-E

Format error queue configuration file reason: found no queue information.

説明

キューコンフィグファイルが不正なため，キュー情報が見つかりませんでした。

対処

キューコンフィグファイルを見直してください。

KDJE48553-E

Queue placement information could not be acquired. (display name = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：表示名
bb....bb：例外名と例外の詳細情報

説明

キュー配置情報を取得できませんでした。

対処

aa....aaのキューコンフィグファイルを見直してください。

KDJE48554-E

An error occurred during creation of an XADataSource instance.

説明

XADataSourceインスタンス生成中にエラーが発生しました。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48555-E

A J2EE resource does not exist. (URI = aa....aa)

aa....aa：URI

説明

J2EEリソースが存在しません。

対処

aa....aaのJ2EEリソースがあるかどうかを確認してください。

KDJE48556-E

The service cannot start. (module name = aa....aa)

aa....aa：J2EEモジュール名

説明

サービスを開始できません。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48557-E

The service cannot be stopped. (module name = aa....aa)

aa....aa：J2EEモジュール名

説明

サービスを停止できません。

対処

ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認して，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48558-E

A J2EE connector does not exist. (URI = aa....aa)

aa....aa：URI

説明

J2EEコネクタが存在しません。

対処

aa....aaのJ2EEコネクタがあるかどうかを確認してください。

KDJE48570-E

An exception occurred during setting logger object to Cosminexus Reliable Messaging. (cause = aa....aa, resource adapter name = bb....bb)

aa....aa：例外の詳細メッセージ
bb....bb：リソースアダプタ名

説明

Cosminexus Reliable Messagingのloggerの設定に失敗しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48571-E

An exception occurred during Cosminexus Reliable Messaging starting. (cause = aa....aa, resource adapter name = bb....bb)

aa....aa：例外の詳細メッセージ
bb....bb：リソースアダプタ名

説明

Cosminexus Reliable Messagingの開始に失敗しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE48580-E

Starting the J2EE resource adapter "aa....aa" failed. Detail=XA Transaction is not available when light transaction is enabled.

aa....aa：リソースアダプタ名

説明

ライトトランザクション機能有効時，XAトランザクションは利用できません。

このため，リソースアダプタ（aa....aa）は開始できません。

対処

分散トランザクションを使用する場合は，ユーザ定義ファイルのejbserver.distributedtx.XATransaction.enabledキーに「true」を指定してください。

分散トランザクションを使用しない場合は，XAトランザクションを使用しないリソースアダプタを利用してください。

KDJE48581-E

Starting the J2EE resource "aa....aa" failed. Detail=DataSource is not available when light transaction is enabled.

aa....aa：データソース名

説明

ライトトランザクション機能有効時，データソースは利用できません。

このため，リソース（aa....aa）は開始できません。

対処

分散トランザクションを使用する場合は，ユーザ定義ファイルのejbserver.distributedtx.XATransaction.enabledキーに「true」を指定してください。

分散トランザクションを使用しない場合は，XAトランザクションを使用しないDB Connectorを利用してください。

KDJE48582-E

The linked resource adapter has not started. (linked resource adapter = aa....aa)

aa....aa：連携先リソースアダプタ名

説明

連携先リソースアダプタが開始していません。

対処

連携先リソースアダプタを開始してください。

KDJE48583-E

The linked resource adapter has not stopped. (linked resource adapter = aa....aa)

aa....aa：連携先リソースアダプタ名

説明

連携先リソースアダプタが停止していません。

対処

連携先リソースアダプタを停止してください。

KDJE48584-E

The linked resource adapter is not Cosminexus Reliable Messaging. (linked resource adapter = aa....aa)

aa....aa：連携先リソースアダプタ名

説明

連携先リソースアダプタがCosminexus Reliable Messagingではありません。

対処

DB Connector for Cosminexus Reliable Messagingの連携先リソースアダプタは，Cosminexus Reliable Messagingを指定してください。

KDJE48585-E

The linked resource adapter is not DB Connector for Cosminexus Reliable Messaging. (linked resource adapter = aa....aa)

aa....aa：連携先リソースアダプタ名

説明

連携先リソースアダプタがDB Connector for Cosminexus Reliable Messagingではありません。

対処

Cosminexus Reliable Messagingの連携先リソースアダプタは，DB Connector for Cosminexus Reliable Messagingを指定してください。

KDJE48586-E

The property that indicates the linked resource adapter is not defined. (resource adapter = aa....aa)

aa....aa：リソースアダプタ名

説明

連携先リソースアダプタを示すプロパティが定義されていません。

対処

DB Connector for Cosminexus Reliable MessagingまたはCosminexus Reliable Messagingでは，連携先をプロパティに設定する必要があります。プロパティの設定を見直してください。

KDJE48587-E

The linked resource adapter has already started. (linked resource adapter = aa....aa)

aa....aa：連携先リソースアダプタ名

説明

連携するリソースアダプタがすでに開始しています。

対処

次のことに留意して設定を見直してください。

DB Connector for Cosminexus Reliable Messagingは，連携するCosminexus Reliable Messagingより先に開始する必要があります。

DB Connector for Cosminexus Reliable MessagingとCosminexus Reliable Messagingは，一対一でだけ連携できます。

KDJE48588-E

This resource adapter is linked to multiple resource adapters. (resource adapter = aa....aa)

aa....aa：リソースアダプタ名

説明

このリソースアダプタは複数のリソースアダプタと連携しています。

対処

DB Connector for Cosminexus Reliable MessagingとCosminexus Reliable Messagingは，一対一でだけ連携できます。このリソースアダプタを連携先に設定して開始しているリソースアダプタを一つにしてください。

KDJE48589-E

An error occurred during creation of a javax.resource.spi.ResourceAdapter instance.(resname=aa....aa Detail = bb....bb)

aa....aa：［アプリケーションの表示名:］リソースの表示名
bb....bb：例外文字列

説明

javax.resource.spi.ResourceAdapterのインスタンス生成時に例外が発生しました。

対処

ra.xmlの<resourceadapter-class>タグで指定したクラス名が正しいかを確認してください。また，該当するクラスのデフォルトコンストラクタの処理を確認してください。

KDJE48590-E

An exception occurred in javax.resource.spi.ResourceAdapter.aa....aa(). (resname=bb....bb Detail = cc....cc)

aa....aa：メソッド名
bb....bb：［アプリケーションの表示名:］リソースの表示名
cc....cc：例外文字列

説明

javax.resource.spi.ResourceAdapterのメソッドで例外が発生しました。

対処

例外が発生したjavax.resource.spi.ResourceAdapterのメソッドの処理を確認してください。

KDJE48591-E

Cannot associate javax.resource.spi.ManagedConnectionFactory and javax.resource.spi.ResourceAdapter (resname=aa....aa,Detail=bb....bb).

aa....aa：［アプリケーションの表示名:］リソースの表示名
bb....bb：例外文字列

説明

javax.resource.spi.ManagedConnectionFactoryとjavax.resource.spi.ResourceAdapterを関連づけることができません。

対処

ra.xmlの<managedconnection-factory-class>タグで指定したクラスがインタフェースjavax.resource.spi.ResourceAdapterAssociationを実装しているかを確認してください。

実装している場合，setResourceAdapterメソッドの処理を確認してください。

KDJE48592-E

An exception occurred in javax.resource.spi.work.Work#run(). (resname=aa....aa Detail = bb....bb)

aa....aa：［アプリケーションの表示名:］リソースの表示名
bb....bb：例外文字列

説明

javax.resource.spi.work.Workのrun()メソッドで例外が発生しました。

対処

例外が発生したjavax.resource.spi.work.Workのメソッドの処理を確認してください。

KDJE48593-E

An exception occurred in javax.resource.spi.work.WorkListener#aa....aa(). (resname=bb....bb Detail = cc....cc)

aa....aa：メソッド名
bb....bb：［アプリケーションの表示名:］リソースの表示名
cc....cc：例外文字列

説明

javax.resource.spi.work.WorkListenerのメソッドで例外が発生しました。

対処

例外が発生したjavax.resource.spi.work.WorkListenerのメソッドの処理を確認してください。

KDJE48594-W

Configuration property has not been set for the javax.resource.spi.ResourceAdapter instance. (display name = aa....aa, method name = bb....bb, cause = cc....cc)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：メソッド名
cc....cc：例外名と例外の詳細メッセージ

説明

ResourceAdapterの初期化メソッド呼び出し中に例外が発生しました。

対処

例外名と例外の詳細メッセージ，およびリソースアダプタのログファイルを参照して，問題を解決してください。

KDJE48595-E

The connection factory class does not implement the connection factory interface. (resname = aa....aa, connection factory class = bb....bb, connection factory interface = cc....cc).

aa....aa：［アプリケーションの表示名:］リソースの表示名
bb....bb：<connectionfactory-impl-class>タグの指定値
cc....cc：<connectionfactory-interface>タグの指定値

説明

ra.xmlの<connectionfactory-impl-class>タグで指定されたクラスが<connectionfactory-interface>タグで指定されたインタフェースを実装していません。

対処

<connectionfactory-impl-class>タグまたは<connectionfactory-interface>タグの指定が正しいかを見直してください。

KDJE48596-E

The connection factory interface could not be found. (resname = aa....aa,connection factory interface = bb....bb)

aa....aa：［アプリケーションの表示名:］リソースの表示名
bb....bb：<connectionfactory-interface>タグの指定値

説明

ra.xmlの<connectionfactory-interface>タグで指定されたインタフェースがクラスパスから見つかりません。

対処

<connectionfactory-interface>タグの指定が正しいかを見直してください。

KDJE48597-E

An error occurred during creation of an administered object instance. (resource name = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：［アプリケーションの表示名:］リソースの表示名
bb....bb：例外文字列

説明

管理対象オブジェクトのインスタンス生成時に例外が発生しました。

対処

ra.xmlの<adminobject-class>タグで指定したクラス名が正しいか，該当するクラスのデフォルトコンストラクタの処理を確認してください。

KDJE48598-W

An attempt to set a configuration property for the administered object failed. (resource name = aa....aa, property name = bb....bb)

aa....aa：［アプリケーションの表示名:］リソースの表示名
bb....bb：プロパティ名

説明

管理対象オブジェクトへのプロパティ設定に失敗しました。

対処

管理対象オブジェクトに指定できるプロパティ設定について，リソースアダプタのドキュメントを確認してください。

KDJE48600-W

The timeout for connection-error detection is disabled because the connection pool is disabled. (resource name = aa....aa)

aa....aa：リソース名

説明

コネクションプールが無効なため，コネクション障害検知のタイムアウトを無効にします。

対処

コネクション障害検知のタイムアウトを使用する場合は，コネクションプーリング機能を有効にしてください。

KDJE48601-W

The timeout for connection-error detection is disabled because the maximum size of the connection pool is unlimited. (resource name = aa....aa)

aa....aa：リソース名

説明

コネクションプールの最大値が無制限なため，コネクション障害検知のタイムアウトを無効にします。

対処

コネクション障害検知のタイムアウトを使用する場合は，コネクションプールの最大値に有限値を設定してください。

KDJE48602-W

A timeout for connection-error detection occurred.
(resource name = aa....aa, connection ID = bb....bb, thread = cc....cc, rootAP = dd....dd)

aa....aa：リソース名
bb....bb：コネクションID
cc....cc：実行スレッド
dd....dd：ルートAP情報

説明

コネクションプール内のコネクションから応答がなかったため，コネクション障害検知がタイムアウトしました。

対処

接続先サーバや接続回線を確認してください。

KDJE48603-W

Connection-error detection was not executed. (resource name = aa....aa)

aa....aa：リソース名

説明

コネクション管理スレッドが枯渇しているため，コネクション障害検知が実行できませんでした。

対処

接続先サーバや接続回線を確認してください。

KDJE48604-W

The value of connection-sweeper is under an hour(3600 seconds). (resource name = aa....aa, SweeperInterval = bb....bb, ConnectionTimeout = cc....cc)

aa....aa：リソース名
bb....bb：コネクションスイーパ動作時間間隔
cc....cc：コネクション解放までのタイムアウト値

説明

コネクションスイーパが１時間(3600秒)未満に設定されています。コネクションスイーパ動作時間間隔とコネクション解放までのタイムアウト値はどちらとも１時間(3600秒)以上の設定を推奨しています。

対処

コネクションスイーパ動作時間間隔とコネクション解放までのタイムアウト値の設定値を見直してください。

KDJE48605-E

An error was detected during the processing to start J2EE connectors.

説明

J2EEサーバ起動時のリソースアダプタの開始処理で失敗しました。

トランザクションの回復処理を行わないでJ2EEサーバを強制停止します。

対処

直前に出力されているメッセージから開始に失敗するリソースアダプタを特定して，リソースアダプタが開始に失敗する原因を取り除いてください。

KDJE48606-E

A resource adapter does not have a required connection definition for outbound communication.

説明

リソースアダプタにOutboundの通信に使用するコネクション定義がありません。

リソース接続テストの対象がないためテストを中止しました。

対処

指定したリソースアダプタが間違っているか，リソースアダプタの定義が違います。設定を見直して再度実行してください。

KDJE48901-E

The XA data-source connection test cannot be performed because the data source is not supported.

説明

データソースをサポートしていないため，XAデータソースの接続テストができません。

対処

DB connectorを使用してデータベースと接続してください。

KDJE49000-W

No recovery information has been deleted from the RecoveryManager. (resource name = aa....aa)

aa....aa：リソース名

説明

リカバリ情報の削除中に例外が発生しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE49001-W

No data source has been deleted from the namespace. (JNDI name = aa....aa)

aa....aa：JNDI名

説明

DataSourceをJNDIの名前空間から削除するときに，例外が発生しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE49002-W

An Mbean instance has not been created. (JNDI name = aa....aa)

aa....aa：JNDI名

説明

MBeanの生成中に例外が発生しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE49003-W

An Mbean instance has not been removed. (JNDI name = aa....aa)

aa....aa：JNDI名

説明

MBeanの削除中に例外が発生しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE49510-I

The connection pool warmup was not executed. (resource name = aa....aa, resource type = bb....bb, minimum size = cc....cc, maximum size = dd....dd)

aa....aa：リソースの表示名
bb....bb：リソースの種別（jdbc：データソース，またはconnector：リソースアダプタ）
cc....cc：コネクションプールの最小値
dd....dd：コネクションプールの最大値

説明

コネクションプールのウォーミングアップを実行しませんでした。

KDJE49511-I

The connection pool warmup started. (resource name = aa....aa, resource type = bb....bb, minimum size = cc....cc, maximum size = dd....dd)

aa....aa：リソースの表示名
bb....bb：リソースの種別（jdbc：データソース，またはconnector：リソースアダプタ）
cc....cc：コネクションプールの最小値
dd....dd：コネクションプールの最大値

説明

コネクションプールのウォーミングアップを開始しました。

KDJE49512-I

The connection pool warmup finished normally. (resource name = aa....aa, resource type = bb....bb, minimum size = cc....cc, maximum size = dd....dd, size = ee....ee)

aa....aa：リソースの表示名
bb....bb：リソースの種別（jdbc：データソース，またはconnector：リソースアダプタ）
cc....cc：コネクションプールの最小値
dd....dd：コネクションプールの最大値
ee....ee：コネクションプールのサイズ

説明

コネクションプールのウォーミングアップが正常に終了しました。

KDJE49513-W

The connection pool warmup failed. (resource name = aa....aa, resource type = bb....bb, minimum size = cc....cc, maximum size = dd....dd, size = ee....ee, cause = ff....ff)

aa....aa：リソースの表示名
bb....bb：リソースの種別（jdbc：データソース，またはconnector：リソースアダプタ）
cc....cc：コネクションプールの最小値
dd....dd：コネクションプールの最大値
ee....ee：コネクションプールのサイズ
ff....ff：エラー情報

説明

コネクションプールのウォーミングアップに失敗しました。

対処

エラー情報を参照して，対処してください。

KDJE49514-I

The connection pool will now be cleared. (resource name = aa....aa, resource type = bb....bb, mode = cc....cc)

aa....aa：リソース名
bb....bb：リソース種別（jdbc：データソース，またはjca：リソースアダプタ）
cc....cc：モード名（normal，またはplan）

説明

コネクションプールのクリア処理を開始します。

KDJE49515-I

The connection pool was cleared successfully. (resource name = aa....aa, resource type = bb....bb, mode = cc....cc)

aa....aa：リソース名
bb....bb：リソース種別（jdbc：データソース，またはjca：リソースアダプタ）
cc....cc：モード名（normal，またはplan）

説明

コネクションプールのクリア処理が正常終了しました。

KDJE49516-E

An attempt to clear the connection pool has failed. (resource name = aa....aa, resource type = bb....bb, mode = cc....cc)

aa....aa：リソース名
bb....bb：リソース種別（jdbc：データソース，またはjca：リソースアダプタ）
cc....cc：モード名（normal，またはplan）

説明

コネクションプールのクリア処理が異常終了しました。

対処

コマンド実行側のエラー情報を参照して，対処してください。

KDJE49517-I

The connection pool will now be cleared. (resource name = aa....aa, resource type = bb....bb, mode = cc....cc, application name = dd....dd)

aa....aa：リソース名
bb....bb：リソース種別（jdbc：データソース，またはjca：リソースアダプタ）
cc....cc：モード名（normal，またはplan）
dd....dd：アプリケーション名

説明

コネクションプールのクリア処理を開始します。

KDJE49518-I

The connection pool was cleared successfully. (resource name = aa....aa, resource type = bb....bb, mode = cc....cc, application name = dd....dd)

aa....aa：リソース名
bb....bb：リソース種別（jdbc：データソース，またはjca：リソースアダプタ）
cc....cc：モード名（normal，またはplan）
dd....dd：アプリケーション名

説明

コネクションプールのクリア処理が正常終了しました。

KDJE49519-E

An attempt to clear the connection pool has failed. (resource name = aa....aa, resource type = bb....bb, mode = cc....cc, application name = dd....dd)

aa....aa：リソース名
bb....bb：リソース種別（jdbc：データソース，またはjca：リソースアダプタ）
cc....cc：モード名（normal，またはplan）
dd....dd：アプリケーション名

説明

コネクションプールのクリア処理が異常終了しました。

対処

コマンド実行側のエラー情報を参照して，対処してください。

KDJE49520-I

All connection pools will now be cleared.

説明

すべてのコネクションプールのクリア処理を開始します。

KDJE49521-I

All connection pools were cleared successfully.

説明

すべてのコネクションプールのクリア処理が正常終了しました。

KDJE49522-E

Some attempts to clear connection pools have failed.

説明

幾つかのコネクションプールのクリア処理が異常終了しました。

対処

コマンド実行側のエラー情報を参照して，対処してください。

KDJE49523-I

Connections that exceed the specified time will now be closed. (time = aa....aa seconds, resource name = bb....bb)

aa....aa：時間(秒数)
bb....bb：リソース名

説明

指定時間を超過したコネクションのクローズ処理を開始します。

KDJE49524-I

Connections that exceed the specified time were closed successfully. (time = aa....aa seconds, resource name = bb....bb)

aa....aa：時間(秒数)
bb....bb：リソース名

説明

指定時間を超過したコネクションのクローズ処理が正常終了しました。

KDJE49525-E

An attempt to close a connection that exceeds the specified time has failed. (time = aa....aa seconds, resource name = bb....bb)

aa....aa：時間(秒数)
bb....bb：リソース名

説明

指定時間を超過したコネクションのクローズ処理が異常終了しました。

対処

コマンド実行側のエラー情報を参照して，対処してください。

KDJE49526-I

Connections that exceed the specified time will now be closed. (time = aa....aa seconds)

aa....aa：時間(秒数)

説明

指定時間を超過したコネクションのクローズ処理を開始します。

KDJE49527-I

Connections that exceed the specified time were closed successfully. (time = aa....aa seconds)

aa....aa：時間(秒数)

説明

指定時間を超過したコネクションのクローズ処理が正常終了しました。

KDJE49528-E

Some attempts to close connections that exceed the specified time have failed. (time = aa....aa seconds)

aa....aa：時間(秒数)

説明

指定時間を超過したコネクションのクローズ処理が異常終了しました。

対処

コマンド実行側のエラー情報を参照して，対処してください。

KDJE49529-I

The connection will now be closed. (resource name = aa....aa, connection ID = bb....bb)

aa....aa：リソース名
bb....bb：コネクションID

説明

コネクションのクローズ処理を開始します。

KDJE49530-I

The connection was closed successfully. (resource name = aa....aa, connection ID = bb....bb)

aa....aa：リソース名
bb....bb：コネクションID

説明

コネクションのクローズ処理が正常終了しました。

KDJE49531-E

An attempt to close the connection has failed. (resource name = aa....aa, connection ID = bb....bb)

aa....aa：リソース名
bb....bb：コネクションID

説明

コネクションのクローズ処理が異常終了しました。

対処

コマンド実行側のエラー情報を参照して，対処してください。

KDJE49532-I

The number of connections was adjusted. (resource name = aa....aa, before = bb....bb, after = cc....cc)

aa....aa：リソース名
bb....bb：調節前コネクション数
cc....cc：調節後コネクション数

説明

コネクションプールのコネクション数を調節しました。

KDJE49533-W

A timeout occurred while deleting a connection. (resource name = aa....aa, connection ID = bb....bb)

aa....aa：リソース名
bb....bb：コネクションID

説明

コネクション数調節でコネクション削除要求がタイムアウトしました。

対処

接続先サーバや接続回線を確認してください。

KDJE49600-E

The memberResourceAdapterName[n] property is not defined. (root resource adapter = aa....aa)

aa....aa：ルートリソースアダプタ名

説明

memberResourceAdapterName[n]プロパティが一つも定義されていません。

対処

memberResourceAdapterName[n]プロパティを一つ以上定義してください。

KDJE49601-E

The property value is empty. (property name = aa....aa, root resource adapter = bb....bb)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：ルートリソースアダプタ名

説明

memberResourceAdapterName[n]プロパティの値が空です。

対処

memberResourceAdapterName[n]プロパティにメンバリソースアダプタの表示名を設定してください。

KDJE49602-E

Values of the memberResourceAdapterName[n] property are duplicated. (root resource adapter = aa....aa)

aa....aa：ルートリソースアダプタ名

説明

memberResourceAdapterName[n]プロパティの値が重複しています。

対処

memberResourceAdapterName[n]プロパティの値は重複しないように設定してください。

KDJE49603-E

The member resource adapter does not exist. (member resource adapter = aa....aa, root resource adapter = bb....bb)

aa....aa：memberResourceAdapterName[n]プロパティに指定したメンバリソースアダプタ名
bb....bb：ルートリソースアダプタ名

説明

memberResourceAdapterName[n]プロパティに指定したメンバリソースアダプタが存在しません。

対処

memberResourceAdapterName[n]プロパティに指定したメンバリソースアダプタが存在するかどうかを確認してください。

KDJE49604-E

The resource adapter cannot be used as a member resource adapter. (resource adapter = aa....aa, root resource adapter = bb....bb)

aa....aa：memberResourceAdapterName[n]プロパティに指定したリソースアダプタ名
bb....bb：ルートリソースアダプタ名

説明

memberResourceAdapterName[n]プロパティに指定したリソースアダプタは，メンバリソースアダプタとしては使用できません。

対処

memberResourceAdapterName[n]プロパティに指定したリソースアダプタがメンバリソースアダプタ用のDB Connectorかどうかを確認してください。

KDJE49605-E

The member resource adapter has not started. (member resource adapter = aa....aa, root resource adapter = bb....bb)

aa....aa：memberResourceAdapterName[n]プロパティに指定したメンバリソースアダプタ名
bb....bb：ルートリソースアダプタ名

説明

memberResourceAdapterName[n]プロパティに指定したメンバリソースアダプタが，開始していません。ルートリソースアダプタを開始するには，メンバリソースアダプタがすべて開始している必要があります。

対処

memberResourceAdapterName[n]プロパティに指定したメンバリソースアダプタが開始状態かどうかを確認してください。

KDJE49606-E

The member resource adapter is being used as the member resource adapter of another root resource adapter. (member resource adapter = aa....aa, root resource adapter = bb....bb, duplicated root resource adapter = cc....cc)

aa....aa：memberResourceAdapterName[n]プロパティに指定したメンバリソースアダプタ名
bb....bb：ルートリソースアダプタ名
cc....cc：重複したルートリソースアダプタ名

説明

memberResourceAdapterName[n]プロパティに指定したメンバリソースアダプタは，すでにほかのルートリソースアダプタのメンバリソースアダプタとして使用されています。メンバリソースアダプタは，複数のルートリソースアダプタのメンバリソースアダプタになることはできません。

対処

memberResourceAdapterName[n]プロパティには，ほかのルートリソースアダプタのmemberResourceAdapterName[n]プロパティに指定されていないメンバリソースアダプタの表示名を指定してください。

KDJE49607-E

Not all member resource adapters have been imported from the same RAR file. (root resource adapter = aa....aa)

aa....aa：ルートリソースアダプタ名

説明

memberResourceAdapterName[n]プロパティに指定したメンバリソースアダプタは，異なるrarファイルからインポートされたリソースアダプタです。メンバリソースアダプタはすべて同一のrarファイルからインポートしたリソースアダプタである必要があります。

対処

memberResourceAdapterName[n]プロパティには，すべて同一のrarファイルからインポートしたメンバリソースアダプタの表示名を指定してください。

KDJE49608-E

A transaction support level of at least one member resource adapter is not supported by the root resource adapter. (root resource adapter = aa....aa)

aa....aa：ルートリソースアダプタ名

説明

memberResourceAdapterName[n]プロパティに指定したメンバリソースアダプタのトランザクションサポートレベルがルートリソースアダプタでサポートされていません。

対処

memberResourceAdapterName[n]プロパティに指定したメンバリソースアダプタのトランザクションサポートレベルがルートリソースアダプタでサポートされているかどうかを確認してください。

KDJE49609-E

Transaction support levels of all member resource adapters are not the same. (root resource adapter = aa....aa)

aa....aa：ルートリソースアダプタ名

説明

memberResourceAdapterName[n]プロパティに指定したメンバリソースアダプタのトランザクションサポートレベルが異なっています。メンバリソースアダプタのトランザクションサポートレベルはすべて同一にする必要があります。

対処

memberResourceAdapterName[n]プロパティに指定したメンバリソースアダプタのトランザクションサポートレベルがすべて同一かどうかを確認してください。

KDJE49610-E

User names of all member resource adapters are not the same. (root resource adapter = aa....aa)

aa....aa：ルートリソースアダプタ名

説明

memberResourceAdapterName[n]プロパティに指定したメンバリソースアダプタのデータベースユーザ名が異なっています。メンバリソースアダプタのデータベースユーザ名はすべて同一にする必要があります。

対処

memberResourceAdapterName[n]プロパティに指定したメンバリソースアダプタのデータベースユーザ名がすべて同一かどうかを確認してください。

KDJE49611-E

The dbCheckInterval property value is not longer than the loginTimeout property value of a member resource adapter. (root resource adapter = aa....aa)

aa....aa：ルートリソースアダプタ名

説明

dbCheckIntervalプロパティの値に，memberResourceAdapterName[n]プロパティに指定したメンバリソースアダプタのloginTimeoutプロパティの値よりも長い時間が指定されていません。dbCheckIntervalプロパティの値は，すべてのメンバリソースアダプタのloginTimeoutプロパティの値よりも長い時間を指定する必要があります。

対処

dbCheckIntervalプロパティの値に，memberResourceAdapterName[n]プロパティに指定したすべてのメンバリソースアダプタのloginTimeoutプロパティの値よりも長い時間が指定されているかどうかを確認してください。

KDJE49612-W

The algorithm property is not defined. The default value will be used. (root resource adapter = aa....aa, default value = bb....bb)

aa....aa：ルートリソースアダプタ名
bb....bb：デフォルトのalgorithmプロパティの値

説明

algorithmプロパティが定義されていません。デフォルト値を使用します。

対処

algorithmプロパティを定義してください。

KDJE49613-W

An invalid value is set in the algorithm property. The default value will be used. (root resource adapter = aa....aa, default value = bb....bb)

aa....aa：ルートリソースアダプタ名
bb....bb：デフォルトのalgorithmプロパティの値

説明

algorithmプロパティに不正な値が設定されています。デフォルト値を使用します。

対処

algorithmプロパティに有効な値を設定してください。

KDJE49614-W

The enableAutoPoolSuspend property is not defined. The default value will be used. (root resource adapter = aa....aa, default value = bb....bb)

aa....aa：ルートリソースアダプタ名
bb....bb：デフォルトのenableAutoPoolSuspendプロパティの値

説明

enableAutoPoolSuspendプロパティが定義されていません。デフォルト値を使用します。

対処

enableAutoPoolSuspendプロパティを定義してください。

KDJE49615-W

The enableAutoPoolResume property is not defined. The default value will be used. (root resource adapter = aa....aa, default value = bb....bb)

aa....aa：ルートリソースアダプタ名
bb....bb：デフォルトのenableAutoPoolResumeプロパティの値

説明

enableAutoPoolResumeプロパティが定義されていません。デフォルト値を使用します。

対処

enableAutoPoolResumeプロパティを定義してください。

KDJE49616-W

The dbCheckInterval property is not defined. The default value will be used. (root resource adapter = aa....aa, default value = bb....bb)

aa....aa：ルートリソースアダプタ名
bb....bb：デフォルトのdbCheckIntervalプロパティの値

説明

dbCheckIntervalプロパティが定義されていません。デフォルト値を使用します。

対処

dbCheckIntervalプロパティを定義してください。

KDJE49617-W

An invalid value is set in the dbCheckInterval property. The default value will be used. (root resource adapter = aa....aa, default value = bb....bb)

aa....aa：ルートリソースアダプタ名
bb....bb：デフォルトのdbCheckIntervalプロパティの値

説明

dbCheckIntervalプロパティに不正な値が設定されています。デフォルト値を使用します。

対処

dbCheckIntervalプロパティに有効な値を設定してください。

KDJE49620-E

The algorithm property is not defined. (root resource adapter = aa....aa)

aa....aa：ルートリソースアダプタ名

説明

algorithmプロパティが定義されていません。

対処

algorithmプロパティを定義してください。

KDJE49621-E

An invalid value is set in the algorithm property. (root resource adapter = aa....aa)

aa....aa：ルートリソースアダプタ名

説明

algorithmプロパティに不正な値が設定されています。

対処

algorithmプロパティに有効な値を設定してください。

KDJE49622-E

The enableAutoPoolSuspend property is not defined. (root resource adapter = aa....aa)

aa....aa：ルートリソースアダプタ名

説明

enableAutoPoolSuspendプロパティが定義されていません。

対処

enableAutoPoolSuspendプロパティを定義してください。

KDJE49623-E

The enableAutoPoolResume property is not defined. (root resource adapter = aa....aa)

aa....aa：ルートリソースアダプタ名

説明

enableAutoPoolResumeプロパティが定義されていません。

対処

enableAutoPoolResumeプロパティを定義してください。

KDJE49624-E

The dbCheckInterval property is not defined. (root resource adapter = aa....aa)

aa....aa：ルートリソースアダプタ名

説明

dbCheckIntervalプロパティが定義されていません。

対処

dbCheckIntervalプロパティを定義してください。

KDJE49625-E

An invalid value is set in the dbCheckInterval property. (root resource adapter = aa....aa)

aa....aa：ルートリソースアダプタ名

説明

dbCheckIntervalプロパティに不正な値が設定されています。

対処

dbCheckIntervalプロパティに有効な値を設定してください。

KDJE49630-E

Connection pooling is disabled. (member resource adapter = aa....aa)

aa....aa：メンバリソースアダプタ名

説明

コネクションプーリング機能が有効になっていません。メンバリソースアダプタは，この機能が前提となります。

対処

コネクションプールのコネクション数の最大値を1以上の値に設定してください。

KDJE49631-E

The maximum size of the connection pool is set to be unlimited. (member resource adapter = aa....aa)

aa....aa：メンバリソースアダプタ名

説明

コネクションプールのコネクション数の最大値が無制限になっています。メンバリソースアダプタは，コネクション数の最大値を無制限にすることはできません。

対処

コネクションプールのコネクション数の最大値を1以上の値に設定してください。

KDJE49632-E

The function for detecting errors while getting a connection is disabled. (member resource adapter = aa....aa)

aa....aa：メンバリソースアダプタ名

説明

コネクション取得時のコネクションの障害検知機能が有効になっていません。メンバリソースアダプタは，この機能が前提となります。

対処

コネクション取得要求時のコネクションの障害検知機能を有効にしてください。

KDJE49633-E

The timeout function for detecting connection errors is disabled. (member resource adapter = aa....aa)

aa....aa：メンバリソースアダプタ名

説明

障害検知のタイムアウト機能が有効になっていません。メンバリソースアダプタは，この機能が前提となります。

対処

障害検知のタイムアウト機能を有効にしてください。

KDJE49634-E

The function to queue requests for getting a connection is disabled. (member resource adapter = aa....aa)

aa....aa：メンバリソースアダプタ名

説明

コネクション枯渇時のコネクション取得待ち機能が有効になっていません。メンバリソースアダプタは，この機能が前提となります。

対処

コネクション枯渇時のコネクション取得待ち機能を有効にしてください。

KDJE49635-E

The retry function for getting a connection is not disabled. (member resource adapter = aa....aa)

aa....aa：メンバリソースアダプタ名

説明

コネクションの取得リトライ機能が無効になっていません。メンバリソースアダプタでは，この機能は使用できません。

対処

コネクションの取得リトライ機能を無効にしてください。

KDJE49636-E

The optional name function for J2EE resources is not disabled. (member resource adapter = aa....aa)

aa....aa：メンバリソースアダプタ名

説明

J2EEリソースのオプショナル名機能が無効になっていません。メンバリソースアダプタでは，この機能は使用できません。

対処

J2EEリソースのオプショナル名機能を無効にしてください。

KDJE49637-E

The value of the loginTimeout property is not 1 or more. (member resource adapter = aa....aa)

aa....aa：メンバリソースアダプタ名

説明

loginTimeoutプロパティには，1以上の値を指定してください。メンバリソースアダプタで，Oracle JDBC Thin Driverを使用する場合には，この設定が前提となります。

対処

メンバリソースアダプタのloginTimeoutプロパティに，1以上の値を指定してください。

KDJE49640-W

Connection pooling has been enabled. (member resource adapter = aa....aa, default minimum pool size = bb....bb, default maximum pool size = cc....cc)

aa....aa：メンバリソースアダプタ名
bb....bb：デフォルトのコネクションプールのコネクション数の最小数
cc....cc：デフォルトのコネクションプールのコネクション数の最大数

説明

コネクションプーリング機能が有効になっていませんでしたので，有効にしました。メンバリソースアダプタは，この機能が前提となります。コネクションプールのサイズはデフォルト値を使用します。

対処

コネクションプールのコネクション数の最大値を1以上の値に設定してください。

KDJE49641-W

The default value will be used for the connection pool size. (member resource adapter = aa....aa, default minimum pool size = bb....bb, default maximum pool size = cc....cc)

aa....aa：メンバリソースアダプタ名
bb....bb：デフォルトのコネクションプールのコネクション数の最小数
cc....cc：デフォルトのコネクションプールのコネクション数の最大数

説明

コネクションプールのコネクション数の最大値の設定が無制限になっていましたので，コネクションプールのサイズにデフォルト値を使用します。メンバリソースアダプタは，コネクション数の最大値を無制限にすることはできません。

対処

コネクションプールのコネクション数の最大値を1以上の値に設定してください。

KDJE49642-W

The function for detecting errors while getting a connection has been enabled. (member resource adapter = aa....aa)

aa....aa：メンバリソースアダプタ名

説明

コネクション取得時のコネクションの障害検知機能が有効になっていませんでしたので，有効にしました。メンバリソースアダプタは，この機能が前提となります。

対処

コネクション取得要求時のコネクションの障害検知機能を有効にしてください。

KDJE49643-W

The timeout function for detecting connection errors has been enabled. (member resource adapter = aa....aa)

aa....aa：メンバリソースアダプタ名

説明

障害検知のタイムアウト機能が有効になっていませんでしたので，有効にしました。メンバリソースアダプタは，この機能が前提となります。

対処

障害検知のタイムアウト機能を有効にしてください。

KDJE49644-W

The function to queue requests for getting a connection has been enabled. (member resource adapter = aa....aa)

aa....aa：メンバリソースアダプタ名

説明

コネクション枯渇時のコネクション取得待ち機能が有効になっていませんでしたので，有効にしました。メンバリソースアダプタは，この機能が前提となります。

対処

コネクション枯渇時のコネクション取得待ち機能を有効にしてください。

KDJE49645-W

The retry function for getting a connection has been disabled. (member resource adapter = aa....aa)

aa....aa：メンバリソースアダプタ名

説明

コネクションの取得リトライ機能が無効になっていませんでしたので，無効にしました。メンバリソースアダプタでは，この機能は使用できません。

対処

コネクションの取得リトライ機能を無効にしてください。

KDJE49646-W

The optional name function for J2EE resources has been disabled. (member resource adapter = aa....aa)

aa....aa：メンバリソースアダプタ名

説明

J2EEリソースのオプショナル名機能が無効になっていませんでしたので，無効にしました。メンバリソースアダプタでは，この機能は使用できません。

対処

J2EEリソースのオプショナル名機能を無効にしてください。

KDJE49647-E

The root resource adapter is not stopped. (root resource adapter = aa....aa, member resource adapter = bb....bb)

aa....aa：ルートリソースアダプタ名
bb....bb：メンバリソースアダプタ名

説明

ルートリソースアダプタが，停止していません。メンバリソースアダプタを停止するには，ルートリソースアダプタが停止している必要があります。

対処

ルートリソースアダプタが停止状態かどうかを確認してください。

KDJE49650-I

The connection pool status has changed to "running". (resource name = aa....aa, previous pool status = bb....bb)

aa....aa：リソースの表示名
bb....bb：更新前のコネクションプールの状態

説明

メンバコネクションプールの状態が開始状態になりました。

KDJE49651-I

The member resource adapter has started, and the connection pool status has changed to "running". (resource name = aa....aa, previous pool status = bb....bb)

aa....aa：リソースの表示名
bb....bb：更新前のコネクションプールの状態

説明

メンバリソースアダプタが開始されて，メンバコネクションプールの状態が開始状態になりました。

KDJE49652-I

The connection pool status has changed to "runningReserved". (resource name = aa....aa, previous pool status = bb....bb)

aa....aa：リソースの表示名
bb....bb：更新前のコネクションプールの状態

説明

メンバコネクションプールの状態が開始予約状態になりました。

KDJE49653-I

The connection pool status has changed to "resumingAutomatically". (resource name = aa....aa, previous pool status = bb....bb)

aa....aa：リソースの表示名
bb....bb：更新前のコネクションプールの状態

説明

メンバコネクションプールの状態が自動再開中状態になりました。

KDJE49654-I

The connection pool status has changed to "resumingManually". (resource name = aa....aa, previous pool status = bb....bb)

aa....aa：リソースの表示名
bb....bb：更新前のコネクションプールの状態

説明

メンバコネクションプールの状態が手動再開中開始状態になりました。

KDJE49655-E

The connection pool status has changed to "blockedAutomatically". (resource name = aa....aa, previous pool status = bb....bb, cause = cc....cc)

aa....aa：リソースの表示名
bb....bb：更新前のコネクションプールの状態
cc....cc：閉塞の原因

説明

メンバコネクションプールの状態が自動閉塞状態になりました。

対処

データベースサーバで障害が発生しました。データベースサーバを復旧させてください。

KDJE49656-I

The connection pool status has changed to "blockedManually". (resource name = aa....aa, previous pool status = bb....bb)

aa....aa：リソースの表示名
bb....bb：更新前のコネクションプールの状態

説明

メンバコネクションプールの状態が手動閉塞状態になりました。

KDJE49657-E

The connection pool status has changed to "suspendedAutomatically". (resource name = aa....aa, previous pool status = bb....bb)

aa....aa：リソースの表示名
bb....bb：更新前のコネクションプールの状態

説明

メンバコネクションプールの状態が自動一時停止状態になりました。

対処

データベースサーバを復旧させてから，自動再開またはcjresumepoolコマンドでコネクションプールを開始状態にしてください。

KDJE49658-I

The member resource adapter started, and the connection pool status has changed to "suspendedAutomatically". (resource name = aa....aa, previous pool status = bb....bb)

aa....aa：リソースの表示名
bb....bb：更新前のコネクションプールの状態

説明

メンバリソースアダプタが開始されて，メンバコネクションプールの状態が自動一時停止状態になりました。

KDJE49659-I

The connection pool status has changed to "suspendedAutomaticallyReserved". (resource name = aa....aa, previous pool status = bb....bb)

aa....aa：リソースの表示名
bb....bb：更新前のコネクションプールの状態

説明

メンバコネクションプールの状態が自動一時停止予約状態になりました。

KDJE49660-I

The connection pool status has changed to "suspendedManually". (resource name = aa....aa, previous pool status = bb....bb)

aa....aa：リソースの表示名
bb....bb：更新前のコネクションプールの状態

説明

メンバコネクションプールの状態が手動一時停止状態になりました。

KDJE49661-I

The member resource adapter started, and the connection pool status has changed to "suspendedManually". (resource name = aa....aa, previous pool status = bb....bb)

aa....aa：リソースの表示名
bb....bb：更新前のコネクションプールの状態

説明

メンバリソースアダプタが開始されて，メンバコネクションプールの状態が手動一時停止状態になりました。

KDJE49662-I

The connection pool status has changed to "suspendedManuallyReserved". (resource name = aa....aa, previous pool status = bb....bb)

aa....aa：リソースの表示名
bb....bb：更新前のコネクションプールの状態

説明

メンバコネクションプールの状態が手動一時停止予約状態になりました。

KDJE49663-E

The connection pool status has changed to "suspendedAutomatically" because the member connection pool failed to resume. (resource name = aa....aa, previous pool status = bb....bb)

aa....aa：リソースの表示名
bb....bb：更新前のコネクションプールの状態

説明

メンバコネクションプールの状態が自動一時停止状態になりました。

対処

データベースサーバを復旧させてから，自動再開またはcjresumepoolコマンドでコネクションプールを開始状態にしてください。

KDJE49664-E

The connection pool status has changed to "suspendedManually" because the member connection pool failed to resume. (resource name = aa....aa, previous pool status = bb....bb)

aa....aa：リソースの表示名
bb....bb：更新前のコネクションプールの状態

説明

メンバコネクションプールの状態が手動一時停止状態になりました。

対処

データベースサーバを復旧させてから，cjresumepoolコマンドでコネクションプールを開始状態にしてください。

KDJE49665-I

The member connection pool will be created now. (resource name = aa....aa, pool status = bb....bb)

aa....aa：リソースの表示名
bb....bb：コネクションプールの状態

説明

メンバリソースアダプタが開始されるので，メンバコネクションプールが生成されます。

KDJE49666-I

The member connection pool was registered in the cluster connection pool. (member resource name = aa....aa, root resource name = bb....bb)

aa....aa：メンバリソースアダプタの表示名
bb....bb：ルートリソースアダプタの表示名

説明

メンバコネクションプールがクラスタコネクションプールに登録されました。

KDJE49667-E

An exception occurred while getting the connection pool status. (resource name = aa....aa)

aa....aa：メンバリソースアダプタ名

説明

メンバコネクションプールの状態の取得に失敗しました。処理を中止します。

対処

メンバリソースアダプタをアンデプロイし，デプロイしてから再開始してください。もし対処できない場合は，保守情報を取得して保守員に連絡してください。

KDJE49668-E

The connection pool status is invalid. (resource name = aa....aa)

aa....aa：メンバリソースアダプタ名

説明

メンバコネクションプールの状態が不正です。処理を中止します。

対処

メンバコネクションプールの状態が不正になる要因を，このメッセージより前に出力されたメッセージを参照して，取り除いてください。要因を取り除いたあとJ2EEサーバを再起動してください。J2EEサーバ再起動後，実行した操作が成功したか確認してください。

KDJE49669-E

An exception occurred during updating of the member connection pool status. (resource name = aa....aa, previous pool status = bb....bb)

aa....aa：リソースの表示名
bb....bb：更新前のコネクションプールの状態

説明

メンバコネクションプールの状態の更新に失敗しました。

対処

メンバコネクションプールの状態の更新に失敗する要因を，このメッセージより前に出力されたメッセージを参照して，取り除いてください。要因を取り除いたあとJ2EEサーバを再起動してください。J2EEサーバ再起動後，実行した操作が成功したか確認してください。

KDJE49670-E

The connection pool cannot resume because the number of available connection control threads is fewer than the maximum size of the connection pool. (resource name = aa....aa)

aa....aa：リソースの表示名

説明

コネクションプールの再開処理が実行できません。

対処

コネクション管理スレッドが解放されるまで，しばらくお待ちください。

KDJE49671-I

The number of available connection control threads has reached the maximum size of the connection pool. (resource name = aa....aa)

aa....aa：リソースの表示名

説明

コネクションプールの再開処理が実行できるようになりました。

KDJE49672-E

The cjclearpool command cannot execute because the specified resource name is a root resource adapter name. (resource name = aa....aa)

aa....aa：リソースの表示名

説明

cjclearpoolコマンドは，ルートリソースアダプタの表示名を指定できません。

対処

ルートリソースアダプタ以外のリソースアダプタの表示名を指定して，再度コマンドを実行してください。

KDJE49673-E

The cjclearpool command cannot execute because the status of the connection pool of the specified resource is not "running". (resource name = aa....aa, pool status = bb....bb)

aa....aa：リソースの表示名
bb....bb：コネクションプールの状態

説明

cjclearpoolコマンドは，コネクションプールが開始状態でないリソース名を指定できません。

対処

コネクションプールを開始状態にしてから，再度コマンドを実行してください。

コネクションプールが自動閉塞状態または手動閉塞状態の場合：
一時停止処理を実行中ですので，しばらくお待ちください。一時停止状態になったらcjresumepoolコマンドを実行してください。

コネクションプールが自動一時停止状態または手動一時停止状態の場合：
cjresumepoolコマンドを実行してください。

コネクションプールが自動再開中または手動再開中の場合：
開始状態になるまでしばらくお待ちください。

KDJE49674-E

The cjlistpool command cannot execute because the specified resource name is a root resource adapter name. (resource name = aa....aa)

aa....aa：リソースの表示名

説明

cjlistpoolコマンドは，ルートリソースアダプタの表示名を指定できません。

対処

ルートリソースアダプタ以外のリソースアダプタの表示名を指定して，再度コマンドを実行してください。

KDJE49675-E

The cjsuspendpool command cannot execute because the specified resource name is not a member resource adapter name. (resource name = aa....aa)

aa....aa：リソースの表示名

説明

cjsuspendpoolコマンドは，メンバリソースアダプタの表示名だけ指定できます。

対処

メンバリソースアダプタの表示名を指定して，再度コマンドを実行してください。

KDJE49676-E

The cjsuspendpool command cannot execute because the status of the specified connection pool is illegal. An available status is "running", "runningReserved", "suspendedAutomatically" or "suspendedAutomaticallyReserved". (resource name = aa....aa, pool status = bb....bb)

aa....aa：リソースの表示名
bb....bb：コネクションプールの状態

説明

cjsuspendpoolコマンドは，コネクションプールの状態が開始状態，開始予約状態，自動一時停止状態，または自動一時停止予約状態でないリソース名を指定できません。

対処

コネクションプールが自動閉塞状態または手動閉塞状態の場合：
コネクションプールの一時停止処理を実行中ですので，しばらくお待ちください。

コネクションプールが手動一時停止状態または手動一時停止予約状態の場合：
コネクションプールはすでに一時停止状態ですので，対処の必要はありません。

コネクションプールが自動再開中状態または手動再開中状態の場合：
コネクションプールが開始状態になるまで待ってから，再度コマンドを実行してください。

KDJE49677-E

The cjresumepool command cannot execute because the specified resource name is not a member resource adapter name. (resource name = aa....aa)

aa....aa：リソースの表示名

説明

cjresumepoolコマンドは，メンバリソースアダプタの表示名だけ指定できます。

対処

メンバリソースアダプタの表示名を指定して，再度コマンドを実行してください。

KDJE49678-E

The cjresumepool command cannot execute because the specified connection pool is not suspended. (resource name = aa....aa, pool status = bb....bb)

aa....aa：リソースの表示名
bb....bb：コネクションプールの状態

説明

cjresumepoolコマンドは，コネクションプールの状態が自動一時停止，手動一時停止，自動一時停止予約または手動一時停止予約状態でないリソース名を指定できません。

対処

コネクションプールが開始状態または開始予約状態の場合：
コネクションプールはすでに開始状態ですので，対処の必要はありません。

コネクションプールが自動閉塞状態または手動閉塞状態の場合：
コネクションプールが自動一時停止状態または手動一時停止状態になるまで待ってから，再度コマンドを実行してください。

コネクションプールが自動再開中または手動再開中状態の場合：
コネクションプールの再開処理を実行中ですので，しばらくお待ちください。

KDJE49679-E

The command cannot be used in basic mode. (command name = aa....aa)

aa....aa：コマンド名

説明

このコマンドは，ベーシックモードでは使用できません。

対処

J2EEサーバの起動モードが1.4モードに設定されているどうかを確認してください。

KDJE49680-I

The connection pool status has been modified. (resource name = aa....aa, previous status = bb....bb, modified status = cc....cc)

aa....aa：リソースの表示名
bb....bb：修正前のコネクションプールの状態
cc....cc：修正後のコネクションプールの状態

説明

コネクションプールの再開中または一時停止中にJ2EEサーバが強制停止されましたので，コネクションプールの状態が自動一時停止状態または手動一時停止状態に修正されました。

KDJE49681-E

The cjresumepool command failed because the connection pool warm up failed. (resource name = aa....aa)

aa....aa：リソースの表示名

説明

コネクションプール手動再開処理に失敗しました。

対処

データベースサーバを復旧させてから，cjresumepoolコマンドを実行してください。

KDJE49682-W

The value of aa....aa property is invalid. The default value will be used. (default = bb....bb)

aa....aa：プロパティキー
bb....bb：デフォルト値

説明

キー（aa....aa）の値が不正なため，デフォルト値bb....bbを適用します。

対処

キー（aa....aa）に有効範囲内の値を指定してください。

5.　KDJE50000からKDJE54099までのメッセージ

Cosminexus Component Containerが出力するKDJE50000からKDJE54099までのメッセージについて説明します。

＜この章の構成＞

5.1　メッセージ一覧

5.1　メッセージ一覧

KDJE50000からKDJE54099までのメッセージとその対処方法について説明します。

＜この節の構成＞

KDJE50000-E

KDJE50001-E

KDJE50002-E

KDJE50003-I

KDJE50004-I

KDJE50005-I

KDJE50006-I

KDJE50007-I

KDJE50008-I

KDJE50009-I

KDJE50010-I

KDJE50011-E

KDJE50012-E

KDJE50013-E

KDJE50014-E

KDJE50015-E

KDJE50016-E

KDJE50017-E

KDJE50018-E

KDJE50019-E

KDJE50020-E

KDJE50021-E

KDJE50022-E

KDJE50023-E

KDJE50024-E

KDJE50025-E

KDJE50026-E

KDJE50027-E

KDJE50028-E

KDJE50029-E

KDJE50030-E

KDJE50031-E

KDJE50032-E

KDJE50033-E

KDJE50034-E

KDJE50035-E

KDJE50036-E

KDJE50037-E

KDJE50038-E

KDJE50039-E

KDJE50040-W

KDJE50041-E

KDJE50042-E

KDJE50043-E

KDJE50044-I

KDJE50045-I

KDJE50046-I

KDJE50047-I

KDJE50048-I

KDJE50049-I

KDJE50050-I

KDJE50051-I

KDJE50052-I

KDJE50053-I

KDJE50054-I

KDJE50055-E

KDJE50056-E

KDJE50057-E

KDJE50058-E

KDJE50059-W

KDJE50060-W

KDJE50061-W

KDJE50063-I

KDJE50064-I

KDJE50065-I

KDJE50066-I

KDJE50067-E

KDJE50068-E

KDJE50069-E

KDJE50070-I

KDJE50071-W

KDJE50072-E

KDJE50073-E

KDJE50074-E

KDJE50075-E

KDJE50076-E

KDJE50077-E

KDJE50078-W

KDJE50079-W

KDJE50080-W

KDJE50083-W

KDJE50084-W

KDJE50500-E

KDJE50501-E

KDJE50502-E

KDJE50505-E

KDJE50506-E

KDJE50507-E

KDJE50508-E

KDJE50509-E

KDJE50510-E

KDJE50511-E

KDJE50512-E

KDJE50513-E

KDJE50514-E

KDJE50515-E

KDJE50516-E

KDJE50517-E

KDJE50518-E

KDJE50519-E

KDJE50520-E

KDJE50521-E

KDJE50522-E

KDJE50523-E

KDJE50524-E

KDJE51001-W

KDJE51002-W

KDJE51003-E

KDJE51004-W

KDJE51005-W

KDJE51006-I

KDJE51007-E

KDJE51008-W

KDJE51009-E

KDJE51010-E

KDJE51011-E

KDJE51012-I

KDJE51013-E

KDJE51014-E

KDJE51015-E

KDJE51016-E

KDJE51017-E

KDJE51018-I

KDJE51019-I

KDJE51500-E

KDJE51600-W

KDJE51700-W

KDJE51701-W

KDJE51702-E

KDJE51703-E

KDJE52100-E

KDJE52101-E

KDJE52102-E

KDJE52103-I

KDJE52104-E

KDJE52700-W

KDJE52701-W

KDJE52702-W

KDJE52703-W

KDJE52704-I

KDJE52705-W

KDJE52706-E

KDJE52707-I

KDJE52708-E

KDJE52709-W

KDJE52710-W

KDJE52711-I

KDJE52712-W

KDJE52713-E

KDJE52714-W

KDJE52715-E

KDJE52716-I

KDJE52717-I

KDJE52718-W

KDJE52900-I

KDJE52901-E

KDJE52902-E

KDJE52903-E

KDJE52904-E

KDJE52905-E

KDJE52906-E

KDJE52907-I

KDJE52909-W

KDJE52911-W

KDJE52912-W

KDJE52913-W

KDJE52914-W

KDJE52915-W

KDJE52916-W

KDJE52917-W

KDJE52918-W

KDJE52920-E

KDJE52921-E

KDJE52922-E

KDJE52923-E

KDJE52924-E

KDJE53400-I

KDJE53401-E

KDJE53402-W

KDJE53403-E

KDJE53404-E

KDJE53405-E

KDJE53406-E

KDJE53407-E

KDJE53408-W

KDJE53409-E

KDJE53410-E

KDJE53411-E

KDJE53412-E

KDJE53413-E

KDJE53414-E

KDJE53417-E

KDJE53418-E

KDJE53419-E

KDJE53420-E

KDJE53421-E

KDJE53422-E

KDJE53423-E

KDJE53424-E

KDJE53427-E

KDJE53429-E

KDJE53430-E

KDJE53431-E

KDJE53434-E

KDJE53438-E

KDJE53439-E

KDJE53440-E

KDJE53441-E

KDJE53442-W

KDJE53603-E

KDJE53604-E

KDJE53605-E

KDJE53606-E

KDJE53607-E

KDJE53608-E

KDJE53609-E

KDJE53610-E

KDJE53800-W

KDJE53810-E

KDJE53811-W

KDJE53812-E

KDJE53850-W

KDJE53860-W

KDJE53861-I

KDJE53900-E

KDJE53901-E

KDJE53902-E

KDJE53903-E

KDJE53904-W

KDJE53905-W

KDJE53906-E

KDJE53907-W

KDJE54000-I

KDJE54001-W

KDJE54002-W

KDJE54003-E

KDJE54051-E

KDJE50000-E

An internal error occurred.aa....aa

aa....aa：詳細情報

説明

内部エラーが発生しました。

対処

詳細メッセージを確認して，保守員に連絡してください。

KDJE50001-E

Caught an exception.

説明

例外をキャッチしました。

対処

例外を確認してください。

KDJE50002-E

Throw an exception.

説明

例外をスローしました。

対処

例外を確認してください。

KDJE50003-I

A connection was returned to the user.

説明

DataSource.getConnectionメソッドで，コネクションがユーザに返されました。

対処

対処の必要はありません。

KDJE50004-I

A connection was closed.

説明

コネクションがクローズされました。コネクションがクローズされるタイミングには，ユーザがConnection.closeメソッドを発行した場合と，トランザクションタイムアウトの発生などによってJ2EEサーバによって自動的にクローズされる場合があります。

対処

対処の必要はありません。

KDJE50005-I

A local transaction was begun.

説明

J2EEサーバによって，ローカルトランザクションが開始されました。

対処

対処の必要はありません。

KDJE50006-I

A local transaction was committed.

説明

J2EEサーバによって，ローカルトランザクションがコミットされました。

対処

対処の必要はありません。

KDJE50007-I

A local transaction was rolled back.

説明

J2EEサーバによって，ローカルトランザクションがロールバックされました。

対処

対処の必要はありません。

KDJE50008-I

A managed connection was created.

説明

J2EEサーバによって，マネージドコネクションが生成されました。

対処

対処の必要はありません。

KDJE50009-I

A managed connection was cleaned up.

説明

J2EEサーバによって，マネージドコネクションがクリーンアップされました。

クリーンアップによって，マネージドコネクションから生成されたコネクションはクローズされます。

対処

対処の必要はありません。

KDJE50010-I

A managed connection was destroyed.

説明

J2EEサーバによって，マネージドコネクションが破棄されました。

マネージドコネクションの破棄は，マネージドコネクションのクリーンアップを伴います。また，リレーショナルデータベースシステムへの物理コネクションが切断されます。

対処

対処の必要はありません。

KDJE50011-E

This user handle has been already closed.

説明

ユーザハンドル（コネクション）はすでにクローズされています。

すでにクローズされたコネクションのメソッドを呼び出した場合に，このメッセージが出力されます。

対処

次の内容を確認してください。

すでにクローズしたコネクションのメソッドを呼んでいないかどうか。

トランザクションタイムアウトが発生していないかどうか。

J2EEサーバの自動クローズ機能によってコネクションがクローズされていないかどうか。

KDJE50012-E

The transaction status of this managed connection is invalid.

説明

マネージドコネクションでのトランザクションの状態が不正です。

対処

次の内容を確認してください。

UserTransaction.beginメソッドでJTAトランザクションを開始しているとき，または，EJBのトランザクション属性でトランザクションが開始されているときに，ConnectionクラスのsetAutoCommitメソッド，commitメソッド，rollbackメソッドを呼び出していないかどうか。

ConnectionクラスのsetAutoCommit(false)メソッドを呼び，自動コミットを無効にしているときに，UserTransaction.beginメソッドまたはEJBのトランザクション属性によってトランザクションを開始しようとしていないかどうか。

KDJE50013-E

Re-authentication is not supported.

説明

再認証はサポートされていません。

対処

Connector属性ファイルの<reauthentication-support>タグにtrueが指定されていないことを確認してください。

KDJE50014-E

Cannot get an XAResource from a non XA connection.

説明

XAをサポートしていないコネクションからXAResourceを得ることはできません。

対処

Connector属性ファイルの<transaction-support>タグにXATransactionが指定されていないことを確認してください。

KDJE50015-E

Failed to get an XAResource from the XAConnection.

説明

JDBCドライバのXAConnection.getXAResourceメソッドでSQLExceptionをキャッチしました。

対処

JDBCドライバのログを確認してください。

KDJE50016-E

Failed to close the connection handle.

説明

JDBCドライバのConnection.closeメソッドでSQLExceptionをキャッチしました。

対処

JDBCドライバのログを確認してください。

KDJE50017-E

Failed to close the physical connection.

説明

物理コネクションのクローズに失敗しました。

対処

JDBCドライバのログを確認してください。

KDJE50018-E

Failed to get a connection.

説明

JDBCドライバのPooledConnection.getConnectionメソッドでSQLExceptionをキャッチしました。

対処

JDBCドライバのログを確認してください。

KDJE50019-E

The user name and the password wasn't specified.

説明

ユーザ名とパスワードが指定されていません。

EJBやServletのDDでのリソースの参照定義で，<res-auth>タグに「Application」を指定している場合，DataSource.getConnectionメソッドを引数なしで呼ぶと，このメッセージが出力されます。

対処

<res-auth>タグに「Container」を指定するか，DataSource.getConnectionメソッドの引数でユーザ名とパスワードを指定してください。

KDJE50020-E

Failed to get a physical connection.

説明

JDBCドライバから物理コネクションを得られませんでした。

対処

JDBCドライバのログを確認してください。

KDJE50021-E

Cannot find the driver class.

説明

JDBCドライバのクラスが見つかりません。

対処

JDBCドライバのクラスがクラスパスに含まれていることを確認してください。

KDJE50022-E

Failed to set a property to the driver. driverObject=aa....aa, setterMethodName=bb....bb, propertyValue=cc....cc, cause=dd....dd

aa....aa：JDBCドライバのオブジェクト
bb....bb：プロパティのsetメソッド
cc....cc：設定する値
dd....dd：発生した例外

説明

JDBCドライバへプロパティを設定できませんでした。

対処

次の点を確認してください。

各プロパティ値のタイプが間違って設定されていないかどうか。

JDBCドライバ側で例外が発生していないかどうか，JDBCドライバのログを確認してください。

KDJE50023-E

Failed to begin a local transaction.

説明

JDBCドライバのConnection.setAutoCommit(false)メソッドでSQLExceptionをキャッチして，ローカルトランザクションの開始に失敗しました。

対処

JDBCドライバのログを確認してください。

KDJE50024-E

Failed to commit a local transaction.

説明

JDBCドライバのConnection.commitメソッドまたはConnection.setAutoCommit(true)メソッドでSQLExceptionをキャッチして，ローカルトランザクションのコミットに失敗しました。

対処

JDBCドライバのログを確認してください。

KDJE50025-E

Failed to rollback a local transaction.

説明

JDBCドライバのConnection.rollbackメソッドまたはConnection.setAutoCommit(true)メソッドでSQLExceptionをキャッチして，ローカルトランザクションのロールバックに失敗しました。

対処

JDBCドライバのログを確認してください。

KDJE50026-E

Failed to get the EIS product name.

説明

JDBCドライバのDatabaseMetaData.getDatabaseProductNameメソッドでSQLExceptionをキャッチしました。

対処

JDBCドライバのログを確認してください。

KDJE50027-E

Failed to get the EIS product version.

説明

JDBCドライバのDatabaseMetaData.getDatabaseProductVersionメソッドでSQLExceptionをキャッチしました。

対処

JDBCドライバのログを確認してください。

KDJE50028-E

Failed to get the maximum number of connections.

説明

JDBCドライバのDatabaseMetaData.getMaxConnectionsメソッドでSQLExceptionをキャッチしました。

対処

JDBCドライバのログを確認してください。

KDJE50029-E

Failed to get the user name.

説明

JDBCドライバのDatabaseMetaData.getUserNameメソッドでSQLExceptionをキャッチしました。

対処

JDBCドライバのログを確認してください。

KDJE50030-E

Failed to get a DatabaseMetaData from the connection handle.

説明

JDBCドライバのConnection.getMetaDataメソッドでSQLExceptionをキャッチしました。

対処

JDBCドライバのログを確認してください。

KDJE50031-E

Failed to get the connection handle.

説明

マネージドコネクションからコネクションを得られませんでした。

対処

要因の例外を確認してください。

KDJE50032-E

This Statement has been already closed.

説明

このStatementはすでにクローズされています。

対処

すでにクローズされたStatementのメソッドを呼び出していないかどうかを確認してください。

KDJE50033-E

This PreparedStatement has been already closed.

説明

このPreparedStatementはすでにクローズされています。

対処

すでにクローズされたPreparedStatementのメソッドを呼び出していないかどうかを確認してください。

KDJE50034-E

This CallableStatement has been already closed.

説明

このCallableStatementはすでにクローズされています。

対処

すでにクローズされたCallableStatementのメソッドを呼び出していないかどうかを確認してください。

KDJE50035-E

This ResultSet has been already closed.

説明

このResultSetはすでにクローズされています。

対処

すでにクローズされたResultSetのメソッドを呼び出していないかどうかを確認してください。

KDJE50036-E

Physical connection-related error occurred.

説明

JDBCドライバから物理コネクションに関連するエラー（物理コネクションの切断など）が発生しました。

対処

JDBCドライバのログやリレーショナルデータベースシステムのログを確認し，物理コネクションに関連するエラーが発生した要因を特定して，対処してください。

KDJE50037-E

This managed connection has been already destroyed.

説明

マネージドコネクション（物理コネクション）がすでに破棄されています。

対処

物理コネクションに関連するエラーが発生していないかどうかを確認してください。物理コネクションに関連するエラーが発生している場合には，それに対処してください。

KDJE50038-E

Failed to change the auto commit mode.

説明

JDBCドライバのConnection.setAutoCommitメソッドで例外をキャッチして，自動コミットモードの変更に失敗しました。

対処

JDBCドライバのログを確認してください。

KDJE50039-E

Specified log level is invalid.

説明

不正なログレベルが指定されました。

対処

正しいログレベルを指定してください。

KDJE50040-W

A Statement which is not closed is automatically closed when the Connection that generated it is closed.

説明

Connectionのクローズ時，クローズされていないStatementオブジェクトをクローズします。

対処

Statementオブジェクトを明示的にクローズするように見直してください。

KDJE50041-E

Invalid PreparedStatementPoolSize is specified. Specify the value in the range of 0 - aa....aa. Default value is used:bb....bb.

aa....aa：PreparedStatementのプールサイズの最大値
bb....bb：PreparedStatementのプールサイズのデフォルト値

説明

不正なPreparedStatementのプールサイズが指定されました。

デフォルト値（bb....bb）を使用します。

対処

正しいPreparedStatementのプールサイズを指定してください。指定できる値は，0～aa....aaの値です。

KDJE50042-E

Invalid CallableStatementPoolSize is specified. Specify the value in the range of 0 - aa....aa. Default value is used : bb....bb.

aa....aa：CallableStatementのプールサイズの最大値
bb....bb：CallableStatementのプールサイズのデフォルト値

説明

不正なCallableStatementのプールサイズが指定されました。

デフォルト値（bb....bb）を使用します。

対処

正しいCallableStatementのプールサイズを指定してください。指定できる値は，0～aa....aaの値です。

KDJE50043-E

The sum of PreparedStatementPoolSize and CallableStatementPoolSize should be aa....aa or less. Default value is used: PreparedStatementPoolSize=bb....bb, CallableStatementPoolSize=cc....cc.

aa....aa：PreparedStatement とCallableStatementのプールサイズの合計の最大値
bb....bb：PreparedStatementのプールサイズのデフォルト値
cc....cc：CallableStatementのプールサイズのデフォルト値

説明

PreparedStatementとCallableStatementのプールサイズの合計値はaa....aa以下になるようにしてください。

PreparedStatementのプールサイズは，デフォルト値bb....bbを使用します。CallableStatementのプールサイズは，デフォルト値cc....ccを使用します。

対処

PreparedStatementPoolSizeとCallableStatementPoolSizeの合計が最大値以下になるように指定してください。

KDJE50044-I

A statement was added to the statement pool.

説明

ステートメントがステートメントプールに追加されました。

対処

対処の必要はありません。

KDJE50045-I

A statement was removed from the statement pool.

説明

ステートメントがステートメントプールから破棄されました。

対処

対処の必要はありません。

KDJE50046-I

A statement was returned from the statement pool.

説明

ステートメントがステートメントプールから取得されました。

対処

対処の必要はありません。

KDJE50047-I

A statement was returned to the statement pool.

説明

ステートメントがステートメントプールに戻されました。

対処

対処の必要はありません。

KDJE50048-I

A work on behalf of the transaction branch was started.

説明

トランザクションブランチの処理が開始されました。

対処

対処の必要はありません。

KDJE50049-I

A work on behalf of the transaction branch was ended.

説明

トランザクションブランチの処理が終了されました。

対処

対処の必要はありません。

KDJE50050-I

A work on behalf of the transaction branch was prepared to commit.

説明

トランザクションブランチ処理のコミット準備が完了しました。

対処

対処の必要はありません。

KDJE50051-I

A work on behalf of the transaction branch was committed.

説明

トランザクションブランチの処理がコミットされました。

対処

対処の必要はありません。

KDJE50052-I

A work on behalf of the transaction branch was rolled back.

説明

トランザクションブランチの処理がロールバックされました。

対処

対処の必要はありません。

KDJE50053-I

A list of prepared transaction branch was obtained.

説明

コミット準備が完了したトランザクションブランチのリストが取得されました。

対処

対処の必要はありません。

KDJE50054-I

A heuristically completed transaction branch was forgotten.

説明

ヒューリスティックに決着されたトランザクションブランチを無視するように通知されました。

対処

対処の必要はありません。

KDJE50055-E

Failed to validate a physical connection.

説明

物理コネクションの接続確認に失敗しました。

データベースへの接続に障害が発生しています。

対処

このメッセージの直前に同一スレッドで出力された例外ログ「KDJE50001-E」のメッセージを確認して，接続障害の要因を解消してください。

KDJE50056-E

Failed to clear warnings reported for the connection handle.

説明

JDBCドライバのConnection.clearWarningsメソッドでSQLExceptionをキャッチしました。

対処

JDBCドライバのログを確認してください。

KDJE50057-E

Failed to destroy the statement pool.

説明

ステートメントプールを破棄するときに例外をキャッチしました。

対処

JDBCドライバのログを確認してください。

KDJE50058-E

Failed to validate a physical connection because an invalid transaction support level is specified.

説明

不正なトランザクションサポートレベルが指定されたため，接続確認に失敗しました。

対処

インポートしたRARで使用できるトランザクションサポートレベルを指定してください。

KDJE50059-W

Cannot find a setter method on the driver.driverObject=aa....aa, propertyKey=bb....bb, propertyValue=cc....cc

aa....aa：JDBCドライバのオブジェクト
bb....bb：プロパティ名
cc....cc：設定する値

説明

JDBCドライバにsetterメソッドが見つかりませんでした。

対処

JDBCドライバのバージョンを確認してください。

KDJE50060-W

The statement pooling is not supported in this database.

説明

このデータベースのバージョンでは，指定されたトランザクションサポートレベルでのステートメントプーリング機能はサポートされません。

PreparedStatementPoolSizeとCallableStatementPoolSizeは「0」を指定したものとして動作します。

対処

接続先のリレーショナルデータベースシステムのバージョンで，指定されたトランザクションサポートレベルのトランザクション間で，ステートメントがオープンされたままの状態がサポートされるかどうかを確認してください。また，ステートメントプーリング機能を使用しない場合には，PreparedStatementPoolSizeとCallableStatementPoolSizeに「0」を指定してください。

KDJE50061-W

An user name and a password specified on the getConnection() method is ignored.

説明

getConnection()メソッドに指定されたユーザ名とパスワードは無視され，コンテナ管理によるサインオンが行われます。EJBやServletのDeployment Descriptorでのリソースの参照定義で，<res-auth>タグにContainerを指定している場合に，DataSource.getConnection(String user, String password)を呼ぶと，このメッセージを出力します。

対処

コンポーネント管理によるサインオンを行う場合は，EJBやServletのDeployment Descriptorでのリソースの参照定義で，<res-auth>タグにApplicationを指定してください。コンテナ管理によるサインオンを行う場合は，引数なしのDataSource.getConnection()を使用してください。

KDJE50063-I

A JDBC transaction was automatically committed.

説明

J2EEサーバによって，JDBCトランザクションがコミットされました。

対処

JDBCトランザクションを決着しないでコネクションをクローズしていないかを確認してください。

自動コミットモードを無効に設定して，ユーザプログラムがJDBCトランザクションを管理する場合には，トランザクションを決着してからコネクションをクローズしてください。

KDJE50064-I

The statement will now be canceled. (statement = aa....aa)

aa....aa：キャンセルするステートメント

説明

ステートメントをキャンセルします。

対処

しばらく待ってもキャンセルが終了しない場合は，JDBCドライバのログやリレーショナルデータベースシステムのログを確認してください。

KDJE50065-I

The statement was canceled. (statement = aa....aa)

aa....aa：キャンセルするステートメント

説明

ステートメントをキャンセルしました。

KDJE50066-I

A JDBC transaction was automatically rolled back.

説明

J2EEサーバによって，JDBCトランザクションがロールバックされました。

対処

ユーザプログラムで，JDBCトランザクションをすべて決着していることを確認してください。自動コミットモードを無効に設定して，ユーザプログラムがJDBCトランザクションを管理する場合には，ユーザプログラムの責任でトランザクションを決着する必要があります。

KDJE50067-E

An attempt to cancel the statement has failed. (statement = aa....aa)

aa....aa：キャンセルするステートメント

説明

ステートメントのキャンセルに失敗しました。

対処

ステートメントがすでにクローズしてないかどうかを確認してください。

KDJE50068-E

Processing cannot continue because an application is being forced to stop.

説明

アプリケーションは強制停止中のため，処理を継続できません。

対処

アプリケーションが強制停止中でないかどうかを確認してください。

KDJE50069-E

Cannot find the constant field on JDBC driver class.

説明

JDBCドライバ上の定数フィールドが見つかりませんでした。

対処

正しいバージョンのJDBCドライバがクラスパスに追加されているかどうかを確認してください。

KDJE50070-I

Connection ID was renewed. (old Connection ID = aa....aa, new Connection ID = bb....bb)

aa....aa：更新前のコネクションID
bb....bb：更新後のコネクションID

説明

コネクションIDを更新しました。

KDJE50071-W

Failed to create ConnectionID.

説明

コネクションIDの生成に失敗しました。

対処

接続ユーザに動的パフォーマンスビューに対する参照権が与えられているかどうかを確認してください。なお，Cosminexus DABroker Libraryを使用している場合，このメッセージの前に，「KDJE50001-E」のメッセージが出力されます。

KDJE50072-E

The linked resource adapter has not started. (linked resource adapter = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：連携先リソースアダプタ名
bb....bb：原因

説明

連携先リソースアダプタが開始していません。

対処

連携先リソースアダプタを開始してください。開始しない場合には，原因（bb....bb）を確認してください。

KDJE50073-E

The linked resource adapter is not Cosminexus Reliable Messaging. (linked resource adapter = aa....aa)

aa....aa：連携先リソースアダプタ名

説明

連携先リソースアダプタがCosminexus Reliable Messagingではありません。

対処

DB Connector for Cosminexus Reliable Messagingでの連携先リソースアダプタにはCosminexus Reliable Messagingを指定してください。

KDJE50074-E

A connection could not be obtained. (cause = aa....aa)

aa....aa：原因

説明

コネクションは取得できませんでした。

対処

原因（aa....aa）を確認してください。

KDJE50075-E

This method of the connection interface is not supported. (method name = aa....aa)

aa....aa：メソッド名

説明

コネクションインターフェイスのこのメソッドはサポートされていません。

対処

DB Connector for Cosminexus Reliable Messaging利用時には，JDBCで直接トランザクションを操作するメソッドは使用しないでください。JDBCで直接トランザクションを操作する場合には，DB Connectorを使用してください。

KDJE50076-E

An attempt to close the connection has failed. (cause = aa....aa)

aa....aa：原因

説明

コネクションのクローズに失敗しました。

対処

原因（aa....aa）を確認してください。

KDJE50077-E

Disabling the auto-commit mode is not supported.

説明

自動コミットモードを無効にすることはサポートされていません。

対処

DB Connector for Cosminexus Reliable Messaging利用時には，JDBCで直接トランザクションを操作するメソッドは使用しないでください。JDBCで直接トランザクションを操作する場合には，DB Connectorを使用してください。

KDJE50078-W

You can connect to HiRDB only. Set the property databaseName to HIRDB.

説明

HiRDB以外には接続できません。プロパティdatabaseNameをHIRDBに設定します。

対処

接続するデータベースの種別の設定を確認してください。Oracle接続を行いたい場合には，Oracle Thinドライバ用のDB Connector for Cosminexus Reliable Messagingを使用してください。

KDJE50079-W

The default value will be used for the loginTimeout property. (default value for loginTimeout = aa....aa)

aa....aa：デフォルトのloginTimeoutプロパティの値

説明

loginTimeoutプロパティに0以下の値が指定されていたので，デフォルト値を使用します。

対処

メンバリソースアダプタでOracle JDBC Thin Driverを使用する場合には，loginTimeoutプロパティに1以上の値を指定してください。

KDJE50080-W

A transaction timeout, a forced termination of an application, or a method cancellation occurred. The last executed SQL will be displayed. (RootAP = aa....aa, connection ID = bb....bb, method name = cc....cc, now executing = dd....dd, SQL = ee....ee)

aa....aa：IPアドレス/プロセスID/ルートアプリケーション情報
bb....bb：SQLを実行したコネクションのコネクションID
cc....cc：SQLを実行したメソッド名
dd....dd：SQLを実行したメソッドが実行中かどうか（trueまたはfalse）
ee....ee：最後に実行されたSQL

説明

トランザクションタイムアウト，アプリケーション強制停止またはメソッドキャンセルが発生しました。最後に実行されたSQLを表示します。

対処

出力されたSQLの情報とアプリケーション情報を参考にして，問題を解決してください。

アプリケーション情報については，このメッセージのルートアプリケーション情報と同じ情報を持つトランザクションタイムアウトのメッセージ（「KDJE31002-W」，「KDJE31016-W」），またはメソッドキャンセルのメッセージ（「KDJE52703-W」，「KDJE52704-I」，「KDJE52705-W」）の内容を参照してください。

KDJE50083-W

An invalid property is specified. The default value will be used. (aa....aa = bb....bb, default value = cc....cc)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：値
cc....cc：デフォルト値

説明

プロパティ値が不正です。デフォルト値を使用します。

対処

aa....aaのプロパティをデフォルト値から変更する場合は，aa....aaのプロパティ値を修正して，J2EEサーバを停止および再起動してください。

KDJE50084-W

Acquisition of statement information failed. When a statement is stored in a pool, it can no longer be initialized. (statement = aa....aa, info = bb....bb, cause = cc....cc)

aa....aa：ステートメント
bb....bb：初期化できない情報
cc....cc：初期化するための値が取得できなかった原因

説明

ステートメントの情報の初期値を参照できません。ステートメントオブジェクトをステートメントプールに格納する際に，ステートメントの情報を初期値に戻すことができません。

なお，当該ステートメントオブジェクトをステートメントプールから取得した場合，変更されたステートメントの情報が残っています。

対処

初期化するための値が取得できなかった原因を解決して，J2EEサーバを停止および再起動してください。ステートメントの情報を初期化できなくても問題ない場合は，対処は不要です。

KDJE50500-E

An error occurred in the web container connection pool function. (error details = aa....aa:bb....bb)

aa....aa：例外クラス
bb....bb：例外メッセージ

説明

コネクションプール機能でエラーが発生しました。

このメッセージは，何らかの例外が発生した場合に出力されます。

対処

エラー内容に合わせて対処してください。

KDJE50501-E

The number of users connected to a database exceeded the specified limit. The set number of users is aa....aa.

aa....aa：設定された最大ユーザ数

説明

接続可能ユーザ数を超えました。

対処

接続可能ユーザ数を増やしてください。

KDJE50502-E

An attempt to establish a connection has failed. (RetryInterval = aa....aa, RetryCount = bb....bb)

aa....aa：リトライ待ち時間
bb....bb：リトライ回数

説明

コネクションを取得できませんでした。

対処

待ち時間，リトライ回数を変更して再度実行してください。

KDJE50505-E

No database ID is specified in the pool management information.

説明

プール管理情報にデータベースIDが設定されていません。

対処

プール管理情報にデータベースIDを設定してください。

KDJE50506-E

The old database ID is not specified.

説明

変更元の旧データベースIDが設定されていません。

対処

変更元の旧データベースIDを設定してください。

KDJE50507-E

The new database ID is not specified.

説明

変更後の新データベースIDが設定されていません。

対処

変更後の新データベースIDを設定してください。

KDJE50508-E

You cannot specify the old database ID as the new database ID.

説明

変更元の旧データベースIDと，変更後の新データベースIDに同じ名称は指定できません。

対処

変更元の旧データベースID，または変更後の新データベースIDのどちらかを変更してください。

KDJE50509-E

An attempt to get the pool management information corresponding to the database ID has failed. (database ID = aa....aa)

aa....aa：データベースID

説明

データベースID（aa....aa）に該当するプール管理情報を取得できませんでした。

対処

データベースIDを変更して再度実行してください。

KDJE50510-E

No pool management information is registered.

説明

プール管理情報が登録されていません。

対処

プール管理情報を登録してください。

KDJE50511-E

The same database ID already exists in the pool management information. (database ID = aa....aa)

aa....aa：データベースID

説明

指定されたデータベースID（aa....aa）はすでに存在します。

対処

データベースIDを変更してください。

KDJE50512-E

The database ID contains invalid characters.

説明

データベースIDに使用されている文字が不正です。

対処

データベースIDに使用している文字を変更してください。

KDJE50513-E

No database ID is specified.

説明

データベースIDが設定されていません。

対処

データベースIDを設定してください。

KDJE50514-E

No class name is specified. Specify the class name and URL as a pair.

説明

クラス名が設定されていません。URLを指定するときは，必ずクラス名を指定してください。

対処

クラス名を設定してください。

KDJE50515-E

No URL is specified. Specify the URL and class name as a pair.

説明

URLが設定されていません。

クラス名を指定するときは，必ずURLを指定してください。

対処

URLを設定してください。

KDJE50516-E

An invalid number is specified as the number of users in the pool management information. The value should be more than zero integers.

説明

ユーザ数の設定に誤りがあります。

対処

ユーザ数を0以上に設定してください。

KDJE50517-E

An invalid number is specified as the minimum connections value in the pool management information. The value should be more than zero integers.

説明

コネクション最小値の設定に誤りがあります。

対処

コネクション最小値を0以上に設定してください。

KDJE50518-E

An invalid number is specified as the maximum connections value in the pool management information. The value should be more than zero integers.

説明

コネクション最大値の設定に誤りがあります。

対処

コネクション最大値を0以上に設定してください。

KDJE50519-E

An invalid number is specified as the waiting time in the pool management information. The value should be more than zero integers.

説明

リトライ待ち時間の設定に誤りがあります。

対処

リトライ待ち時間を0以上に設定してください。

KDJE50520-E

An invalid number is specified as the number of retry times in the pool management information. The value should be more than zero integers.

説明

リトライ回数の設定に誤りがあります。

対処

リトライ回数を0以上に設定してください。

KDJE50521-E

The maximum connections value should be more than the minimum connections value.

説明

コネクション最大値とコネクション最小値の関係に誤りがあります。

対処

コネクション最大値に1以上を設定した場合は，コネクション最大値をコネクション最小値以上にしてください。

KDJE50522-E

No class name or URL is specified.

説明

クラス名，またはURLが設定されていません。

対処

クラス名を設定する場合は，必ずURLを設定してください。

KDJE50523-E

An attempt to register pool management information has failed.

説明

プール管理情報の登録に失敗しました。

対処

プール管理情報を見直して，再度実行してください。

KDJE50524-E

The connection is closed.

説明

コネクションを閉じています。

対処

再度コネクションを取得してください。

KDJE51001-W

The directory name specified for the ejbserver.client.log.directory exceeds 200 bytes. The default value aa....aa will be used.

aa....aa：デフォルトディレクトリ名

説明

ejbserver.client.log.directoryキーに指定されたディレクトリ名の長さが200バイトを超えています。

デフォルト値（aa....aa）を使用します。

対処

ejbserver.client.log.directoryキーの値を見直してください。

KDJE51002-W

The specified value is invalid. The default value aa....aa will be used. property name = bb....bb

aa....aa：デフォルト値
bb....bb：プロパティ名

説明

無効な値がプロパティに指定されました。

デフォルト値（aa....aa）を使用します。

対処

プロパティ（bb....bb）の指定値を見直してください。

KDJE51003-E

The directory aa....aa cannot be accessed. Processing will now stop.

aa....aa：ディレクトリ名

説明

ディレクトリ（aa....aa）にアクセスできません。

処理を中断します。

次の要因が考えられます。

ディレクトリにアクセス権がない。

ejbserver.client.log.directoryキーにファイル名が指定されている。

Javaアプリケーションを初回起動時に複数同時に起動したため，ログディレクトリの生成に失敗した。

対処

ディレクトリのアクセス権を確認してください。

ejbserver.client.log.directoryキーにファイル名が指定されていないかどうかを確認してください。

Javaアプリケーションの初回起動時には複数同時に起動しないようにするか，あらかじめログ出力先ディレクトリを作成してください。

KDJE51004-W

The default directory was not found. The EJB client application execution directory aa....aa will be used.

aa....aa：ディレクトリ名

説明

ejbserver.client.log.directoryにデフォルトディレクトリを使用しようとしましたが，デフォルトディレクトリが見つかりませんでした。

EJBクライアントアプリケーション実行ディレクトリ（aa....aa）を使用します。

対処

Cosminexus Developer's Kit for Javaを使用しているかどうかを確認してください。

KDJE51005-W

An attempt to delete the directory aa....aa has failed.

aa....aa：ディレクトリ名

説明

ディレクトリ（aa....aa）の削除に失敗しました。処理を続行します。

対処

削除対象のディレクトリやファイルに，アクセスしていないかどうかを確認してください。

また，このメッセージは，EJBクライアントアプリケーションを同時に起動した場合に，出力されることがあります。EJBクライアントアプリケーションの動作には問題ありませんが，サブディレクトリ数がejbserver.client.log.directorynumキーに指定した値を超えている場合があります。このメッセージが頻繁に出力されるときは，ejbserver.client.log.directorynumキーの値を「0」にし，cjcldellogコマンドを使用してサブディレクトリを管理してください。

KDJE51006-I

Usage: cjcldellog -t <time>h | <days>d [-f] directoryname

説明

cjcldellogコマンドの使用方法です。

KDJE51007-E

The specified directory is incorrect.

説明

指定されたディレクトリが正しくありません。

対処

指定したディレクトリを見直してください。

KDJE51008-W

The performance trace is unavailable due to failure of initialization. (reason = aa....aa)

aa....aa：理由

説明

PRFトレースの初期化に失敗しました。PRFトレースは使用できません。

対処

aa....aaに示される理由に従って，対処してください。aa....aaに示される理由と対処を次の表に示します。

表5-1　KDJE51008-Wに示される理由一覧

理由
説明
対処

-1
環境変数「PRFSPOOL」が設定されていません。または，環境変数「PRFSPOOL」に設定したディレクトリが存在しません。
環境変数「PRFSPOOL」が設定されているか，またはディレクトリが存在するかどうかを確認してください。

-2
プロセスでのPRFデーモンのサービス開始処理で，エラーが発生しました。
PRFデーモンが起動していない可能性があります。
PRFデーモンが起動しているかどうかを確認してください。また，定義ファイルの「PRFID」の指定を確認してください。

-3
プロセスでのPRFデーモンのサービス開始処理で，エラーが発生しました（システムコールのエラーなど）。
<環境変数PRFSPOOLの設定ディレクトリ>¥log¥<PRF識別子>（Windowsの場合）または$PRFSPOOL/log/<PRF識別子>（UNIXの場合）の下にあるファイルを参照して，Cosminexus Performance Tracerのメッセージを調査し，エラーの要因を確認してから対処してください。

-4
PRFデーモンのサービスで必要なライブラリのロードに失敗しました。
次のエラーの要因が考えられます。

Cosminexus Performance Tracerがインストールされていない。

クラスパスにPRFトレース出力ライブラリが指定されていない。

環境変数に誤りがある。

エラーの要因を取り除いたあと，再度実行してください。

KDJE51009-E

The specified value for the aa....aa option is invalid.

aa....aa：オプション名

説明

オプションの指定値に誤りがあります。

対処

マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」を参照してください。

KDJE51010-E

Failed to initialize ORB. Check the ORB version and setting.

説明

ORBの初期化に失敗しました。ORBのバージョンまたは設定に誤りがあります。

対処

ORBのバージョンとプログラム起動時に指定しているプロパティを確認してください。

KDJE51011-E

Failed to initialize client during aa....aa. Detail = bb....bb

aa....aa：実行中の処理
bb....bb：詳細情報

説明

クライアント機能の初期化処理に失敗しました。

対処

詳細情報を参照して対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかどうかを確認し，出力されている場合は対処してください。要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE51012-I

Usage: cjclstartap EJBClientMainClassName [[EJBClientArgs] ...]

説明

cjclstartapの使用方法です。

KDJE51013-E

The common definition file was not found.

説明

共通定義ファイルが見つかりませんでした。

対処

システムが正しくセットアップされているかどうかを確認してください。

UNIXの場合，環境変数「CSCCFJ_SERVER_HOME」の設定値が正しいかどうかを確認してください。

KDJE51014-E

The user definition file was not found.

説明

ユーザ定義ファイル（usrconf.cfg，usrconf.properties）が見つかりませんでした。

対処

ユーザ定義ファイル格納ディレクトリの環境変数「CJCLUSRCONFDIR」が設定されているかどうかを確認してください。

上記環境変数が設定されている場合，設定パスにユーザオプション定義ファイル（usrconf.cfg）とユーザプロパティファイル（usrconf.properties）が存在するかどうかを確認してください。

KDJE51015-E

The main method was not found.

説明

EJBクライアント実行時にエラーが発生しました。

対処

指定メインクラスにmainメソッドを実装してください。

KDJE51016-E

An exception occurred in the main method. (exception message = aa....aa)

aa....aa：例外種別

説明

メインメソッドで例外（aa....aa）が発生しました。

対処

例外メッセージ（aa....aa）を参照してメインメソッドの例外を取り除いてください。

KDJE51017-E

The command was not found. Command name = aa....aa

aa....aa：見つからなかったコマンド名

説明

コマンドが見つかりませんでした。

対処

javaコマンドが見つからなかった場合は，Cosminexus Developer's Kit for Javaがインストールされているかどうかを確認してください。

KDJE51018-I

The cjclstartap command will now start. (directory for the user definition file = aa....aa, cjclstartap PID = bb....bb, EJB client PID = cc....cc)

aa....aa：ユーザ定義ファイル格納先環境変数設定値
bb....bb：cjclstartapのプロセスID
cc....cc：EJBクライアントのプロセスID

説明

aa....aaディレクトリのユーザ定義を用いてcjclstartapコマンドを開始します。

KDJE51019-I

The cjclstartap command was stopped. (cjclstartap PID = aa....aa, EJB client PID = bb....bb)

aa....aa：cjclstartapのプロセスID
bb....bb：EJBクライアントのプロセスID

説明

cjclstartapコマンドを停止しました。

KDJE51500-E

The SMTP connection test failure to aa....aa in bb....bb.

aa....aa：SMTPサーバのアドレス
bb....bb：メールの表示名

説明

aa....aaに設定されているSMTPサーバbb....bbへの接続テストに失敗しました。

メールの設定に問題がある可能性があります。

対処

メールの設定を見直してください。メールの設定に問題がない場合，ネットワークの環境設定を見直してください。

KDJE51600-W

An Invalid property value is specified. aa....aa=bb....bb Default value cc....cc is used.

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：指定値
cc....cc：デフォルト値

説明

プロパティ値（bb....bb）が不正です。デフォルト値（cc....cc）を使用します。

対処

プロパティに正しい値を指定してください。

KDJE51700-W

A property value is invalid. The default value will be used. (key = aa....aa, value = bb....bb, default value = cc....cc)

aa....aa：プロパティキー
bb....bb：設定値
cc....cc：デフォルト値

説明

プロパティファイルから不正な値を取得したため，デフォルト値を使います。

要因としては，次のことが考えられます。

プロパティに不正な値が設定された

有効範囲外の値が設定された

対処

usrconf.propertiesファイルの内容を確認し，エラーになったプロパティ値を修正してください。

KDJE51701-W

An attempt to set the timeout value has failed. (timeout = aa....aa)

aa....aa：設定されているタイムアウト値

説明

タイムアウト値の設定に失敗しました。

タイムアウト値（aa....aa）は，設定されている値を取得できなかった場合，"-" を出力します。

処理を続行します。

対処

保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KDJE51702-E

An attempt to create the RMI server socket has failed. The specified port number might already be in use. (port = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：ポート番号
bb....bb：詳細情報

説明

RMIサーバソケットの生成に失敗しました。指定したポート番号はすでに使用されている可能性があります。

対処

プロパティ ejbserver.rmi.remote.listener.port の指定値を見直してください。

KDJE51703-E

An attempt to create the RMI client socket has failed. An incorrect host name or incorrect port number might be specified. (host = aa....aa, port = bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa：ホスト名
bb....bb：ポート番号
cc....cc：詳細情報

説明

RMIクライアントソケットの生成に失敗しました。不正なホスト名またはポート番号を指定していました。

対処

プロパティejbserver.rmi.naming.host，またはプロパティ ejbserver.rmi.remote.listener.port の指定値を見直してください。

KDJE52100-E

Unexpected error occurred during deploying web application. Detail = aa....aa.

aa....aa：詳細情報

説明

Webアプリケーションのデプロイ処理中に，予期しないエラーが発生しました。

対処

詳細情報を基に，対処可能な場合は対処してください。

要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE52101-E

Unexpected error occurred during starting web application. Detail = aa....aa.

aa....aa：詳細情報

説明

Webアプリケーションのスタート処理中に，予期しないエラーが発生しました。

対処

詳細情報を基に，対処可能な場合は対処してください。

要因がわからない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE52102-E

Cannot find working file necessary to start web application.

説明

Webアプリケーションのスタート処理に必要な作業ファイルが見つかりません。

Webアプリケーションのスタート処理に必要なファイルが削除された可能性があります。

対処

J2EEアプリケーションの開始処理をし直してください。

KDJE52103-I

Created Context:aa....aa

aa....aa：生成したコンテキスト名

説明

コンテキストaa....aaを生成しました。

KDJE52104-E

An attempt to blockade the Web application has failed.

説明

Webアプリケーションの閉塞に失敗しました。

対処

J2EEサーバを再起動し，J2EEアプリケーションを再度開始してください。

KDJE52700-W

Necessary user program monitoring information does not exist.

説明

必要なユーザプログラム監視情報がありません。

監視開始APIを呼び出さないで，監視終了APIを呼び出していることが考えられます。

対処

監視開始APIを呼び出さないで，監視終了APIを呼び出していないかを確認してください。

KDJE52701-W

Unnecessary user program monitoring information exists.

説明

不要なユーザプログラム監視情報があります。

監視開始APIを呼び出したが，監視終了APIを呼び出していないことが考えられます。

対処

監視終了APIを呼び出しているかどうかを確認してください。

KDJE52702-W

The thread state is invalid.Recover manually.(threadID = aa....aa, state = bb....bb)

aa....aa：スレッドID
bb....bb：スレッドの状態

説明

スレッドの状態が不正です。

対処

スレッドの状態がfailedの場合

必要に応じて，次のどれかを実行してください。

コマンドによるメソッドキャンセル

アプリケーションの強制停止

サーバの強制停止

最も確実な対処は，サーバの強制停止です。コマンドによるメソッドキャンセルやアプリケーションの強制停止を実行した場合は，再度失敗する可能性があります。

スレッドの状態がstoppedの場合

サーバを強制停止してください。

KDJE52703-W

A timeout occurred while the user program was executing. (threadID = aa....aa, rootAPInfo = bb....bb, application = cc....cc, dd....ddee....ee)

aa....aa：スレッドID
bb....bb：ルートAP情報
cc....cc：アプリケーション名
dd....dd：（contextRoot = <コンテキストルート名>, uri = <URI名>）または（bean = <Bean名>, method = <メソッド名>）
ee....ee： , optMsg = 付加情報

説明

メソッドタイムアウトが発生しました。

対処

必要に応じて，次のどれかを実行してください。

コマンドによるメソッドキャンセル

アプリケーションの強制停止

サーバの強制停止

最も確実な対処は，サーバの強制停止です。コマンドによるメソッドキャンセルやアプリケーションの強制停止を実行した場合は，再度失敗する可能性があります。

KDJE52704-I

The current processing has been successfully canceled. (threadID = aa....aa, rootAPInfo = bb....bb, application = cc....cc, dd....ddee....ee)

aa....aa：スレッドID
bb....bb：ルートAP情報
cc....cc：アプリケーション名またはバッチアプリケーションのクラス名
dd....dd：（contextRoot = <コンテキストルート名>, uri = <URI名>），（bean = <Bean名>, method = <メソッド名>）または（arguments = <バッチアプリケーションの引数>）
なお，<バッチアプリケーションの引数>は""で囲んで表示します。複数の場合は，間に半角スペースが入ります。
ee....ee： , optMsg = 付加情報

説明

メソッドキャンセルに成功しました。

KDJE52705-W

An attempt to cancel the current execution failed because a critical section is being executed. (threadID = aa....aa, rootAPInfo = bb....bb, application = cc....cc, dd....ddee....ee)

aa....aa：スレッドID
bb....bb：ルートAP情報
cc....cc：アプリケーション名またはバッチアプリケーションのクラス名
dd....dd：（contextRoot = <コンテキストルート名>, uri = <URI名>），（bean = <Bean名>, method = <メソッド名>）または（arguments = <バッチアプリケーションの引数>）
なお，<バッチアプリケーションの引数>は""で囲んで表示します。複数の場合は，間に半角スペースが入ります。
ee....ee： , optMsg = 付加情報

説明

保護区を実行中だったため，メソッドキャンセルに失敗しました。

対処

必要に応じて，次のどれかを実行してください。

コマンドによるメソッドキャンセル

アプリケーションの強制停止

サーバの強制停止

最も確実な対処は，サーバの強制停止です。コマンドによるメソッドキャンセルやアプリケーションの強制停止を実行した場合は，再度失敗する可能性があります。

バッチサーバの場合，自動でサーバの強制停止となるため対処は必要ありません。

KDJE52706-E

The critical section list file is invalid. (aa....aa)

aa....aa：不正なリスト

説明

保護区リストファイルの内容が不正です。

aa....aaに示すリストの内容が間違っています。

対処

リストの内容を訂正後，J2EEサーバを再起動してください。

KDJE52707-I

The timer for monitoring user program execution times will now start. (interval = aa....aa)

aa....aa：監視インターバル

説明

ユーザプログラム実行時間監視タイマを開始します。

KDJE52708-E

An attempt to read the critical section list file has failed. (aa....aa)

aa....aa：要因

説明

保護区リストファイルが読み込めません。

要因として，次のことが考えられます。

ファイルが存在しない。

ファイルを読み込む権限がない。

対処

要因に応じて対処してください。

KDJE52709-W

The timer for monitoring user program execution times has not started.

説明

ユーザプログラム実行時間監視タイマは開始されていません。

対処

APIを使用する場合は，監視インターバルに有効な値を設定し，再起動してください。

KDJE52710-W

The current thread is not a target of the function for monitoring user program execution times.

説明

カレントスレッドはユーザプログラム実行時間監視機能の対象ではありません。

監視対象は，J2EEアプリケーションを実行するスレッドだけです。

対処

J2EEアプリケーションを実行するスレッド以外に対して，APIを呼び出さないでください。

KDJE52711-I

Execution of a user program cannot be forcibly stopped in a Java(TM) VM. (vendor = aa....aa, version = bb....bb)

aa....aa：使用しているJavaVMのベンダ
bb....bb：使用しているJavaVMのバージョン

説明

JavaVM（vendor = aa....aa, version = bb....bb）では，ユーザプログラムの実行を強制的に停止できません。

KDJE52712-W

An invalid property value was specified (aa....aa = bb....bb). The default value (cc....cc) will be used.

aa....aa：プロパティ名称
bb....bb：プロパティ値
cc....cc：デフォルト値

説明

不正なプロパティ値が指定されました。デフォルト値（cc....cc）を利用します。

対処

正しい値を指定してください。

KDJE52713-E

An attempt to cancel execution has failed.(threadIDs = aa....aa)

aa....aa：スレッドID（複数のスレッドIDはコンマ（,）区切りで表示）

説明

実行をキャンセルできませんでした。

対処

再度実行をキャンセルするためには，次のどれかを実行してください。

コマンドによるメソッドキャンセル

アプリケーションの強制停止

サーバの強制停止

最も確実な対処は，サーバの強制停止です。コマンドによるメソッドキャンセルやアプリケーションの強制停止を実行した場合は，再度失敗する可能性があります。

KDJE52714-W

The specified value is invalid. (value = aa....aa)

aa....aa：指定値

説明

不正な値が指定されました。

KDJE52715-E

The number of thread dump files has exceeded the maximum. New thread dump files cannot be created until the existing thread dump files are moved to another directory. (current number of files = aa....aa, maximum number of files = bb....bb)

aa....aa：スレッドダンプのファイル数の現在値
bb....bb：スレッドダンプのファイル数の上限値（設定値）

説明

スレッドダンプのファイル数が上限値に達しました。

スレッドダンプをほかの格納先に退避するまで，新しいスレッドダンプは出力できません。

対処

直ちにスレッドダンプをほかの格納先に退避してください。

KDJE52716-I

The timed-out execution has finished. (thread ID = aa....aa)

aa....aa：スレッドID

説明

タイムアウトが発生した実行が終了しました。

KDJE52717-I

The forced termination of application aa....aa will now finish. (detail = bb....bb, thread IDs = cc....cc)

aa....aa：アプリケーション名
bb....bb：詳細情報
cc....cc：スレッドID（複数のスレッドIDはコンマ（,）区切りで表示）

説明

アプリケーションaa....aaの強制停止を終了します。

詳細情報（bb....bb）に表示される内容と意味を次に示します。

"1"の場合

アプリケーションの強制停止が，時間切れ（３秒経過）によって終了しました。

"2"の場合

アプリケーションの強制停止に失敗しました。

なお，アプリケーションの強制停止が時間切れになった場合に，スレッドID（cc....cc）に""（空文字）が出力されることがあります。これは，アプリケーションの強制停止が時間切れになってからこのメッセージが出力されるまでの間に，スレッドでのリクエストの処理が終了したためです。特に問題はありません。

KDJE52718-W

It was judged that a critical section was being executed. (threadID = aa....aa, rootAPInfo = bb....bb, application = cc....cc, dd....ddee....ee, class = ff....ff)

aa....aa：スレッドID
bb....bb：ルートAP情報
cc....cc：アプリケーション名またはバッチアプリケーションのクラス名
dd....dd：次のどれかが表示されます。
（contextRoot = <コンテキストルート名>, uri = <URI名称>）
（bean = <Bean名称>, method = <メソッド名称>）
（arguments = <バッチアプリケーションの引数>※）
注※
<バッチアプリケーションの引数>は""で囲んで表示されます（複数の場合は，半角スペース区切りで表示）。
ee....ee： , optMsg = 付加情報
ff....ff：保護区と判定されたクラス

説明

保護区を実行中と判定しました。保護区判定処理をリトライします。

対処

メソッドキャンセルは，非保護区の実行中に行ってください。

KDJE52900-I

Usage: cjtracesync [-h] | [-thr | -comm] [serverName ]

説明

cjtracesyncコマンドの使用方法です。

KDJE52901-E

The spool directory corresponding to the server name "aa....aa" does not exist.

aa....aa：サーバ名

説明

cjtracesyncコマンドで指定されたサーバ名に対応するspoolディレクトリが存在しません。

対処

サーバ名が正しく入力されているかどうかを確認してください。

KDJE52902-E

The trace management file does not exist. (file name = aa....aa)

aa....aa：トレース管理ファイルの絶対パス名

説明

トレース管理ファイル（aa....aa）が存在しません。

対処

指定したサーバが稼働中かどうかを確認してください。

KDJE52903-E

The trace management file "aa....aa" cannot be opened. (file name = aa....aa)

aa....aa：トレース管理ファイルの絶対パス名

説明

トレース管理ファイル（aa....aa）が開けません。

対処

トレース管理ファイルに対するアクセス権があるかどうかを確認してください。

KDJE52904-E

The trace management file "aa....aa" information is incorrect. (file name = aa....aa)

aa....aa：トレース管理ファイルの絶対パス名

説明

トレース管理ファイル（aa....aa）の情報が不正です。

対処

指定したトレースをサーバが取得しているかどうかを確認してください。

KDJE52905-E

The trace file does not exist.

説明

トレースファイルが存在しません。

対処

指定したサーバが稼働中かどうかを確認してください。

KDJE52906-E

The trace file cannot be opened. (file name = aa....aa)

aa....aa：トレースファイルの絶対パス名

説明

トレースファイルが開けません。

対処

トレースファイルに対するアクセス権があるかどうかを確認してください。

KDJE52907-I

The data in memory was written to the trace file "aa....aa".

aa....aa：トレースファイルの絶対パス名

説明

メモリ中のデータをトレースファイルaa....aaに書き込みました。

KDJE52909-W

An invalid property has been specified. The default value will be used. (aa....aa = bb....bb, default value = cc....cc)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：プロパティの値
cc....cc：プロパティのデフォルト値

説明

不正なプロパティ値が設定されています。デフォルト値を使用します。

対処

プロパティaa....aaの指定値を見直してください。

KDJE52911-W

The format name is invalid. The default format name will be used.(aa....aa = bb....bb , default value = cc....cc)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：プロパティの値
cc....cc：プロパティのデフォルト値

説明

不正なフォーマット名です。デフォルトフォーマット名を使用します。

対処

不正なフォーマット名を使用しているおそれがあります。フォーマット名を見直してください。

KDJE52912-W

The string specified in the property exceeded "dd....dd" characters. The default value will be used.(aa....aa = bb....bb , default value = cc....cc)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：プロパティの値
cc....cc：プロパティのデフォルト値
dd....dd：指定された文字数

説明

プロパティで指定した文字列がdd....dd文字を超えています。デフォルト値を使用します（aa....aa = bb....bb，デフォルト値 = cc....cc）。

対処

プロパティ値で指定した文字列がプロパティ値で指定できる最大文字数を超えています。

指定する文字数を減らしてください。

KDJE52913-W

The same format name is already specified in the property. The default value will be used.(aa....aa = bb....bb , default value = cc....cc)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：プロパティの値
cc....cc：プロパティのデフォルト値

説明

プロパティで同じフォーマット名を指定しています。デフォルト値を使用します。

対処

フォーマットリストでフォーマット名を重複して使用しているおそれがあります。重複していないフォーマット名を指定してください。

KDJE52914-W

One of the reserved words "common" or "combined" has been specified. The default value will be used.(aa....aa = bb....bb , default value = cc....cc)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：プロパティの値
cc....cc：プロパティのデフォルト値

説明

予約語であるcommonとcombinedを指定しています。デフォルト値を使用します。

対処

commonとcombinedは予約フォーマットであるため，フォーマット形式を変更できません。

KDJE52915-W

An invalid format name has been specified. The default value will be used.(aa....aa = bb....bb , default value = cc....cc)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：プロパティの値
cc....cc：プロパティのデフォルト値

説明

無効なフォーマット名を指定しています。デフォルト値を使用します。

対処

フォーマット名として指定できる文字を指定してください。

KDJE52916-W

The format form exceeded 1024 characters. The default value will be used.(aa....aa = bb....bb , default value = cc....cc)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：プロパティの値
cc....cc：プロパティのデフォルト値

説明

フォーマット形式が1,024文字を超えています。デフォルト値を使用します。

対処

プロパティの値で指定する文字数を減らしてください。

KDJE52917-W

An undefined format name has been specified. The default value will be used.(aa....aa = bb....bb , default value = cc....cc)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：プロパティの値
cc....cc：プロパティのデフォルト値

説明

定義されていないフォーマット名を指定しています。デフォルト値を使用します。

対処

フォーマットリストにbb....bbが指定してあるかどうかを確認してください。

KDJE52918-W

The undefined format argument "aa....aa" has been specified. The default value will be used.

aa....aa：定義されていないフォーマット

説明

定義されていないフォーマット引数（aa....aa）を指定しています。デフォルトフォーマットを使用します。

対処

定義されているフォーマット引数を指定してください。

KDJE52920-E

An error occurred while writing the message aa....aa to the file bb....bb.

aa....aa：出力しようとしたメッセージの内容
bb....bb：path名称

説明

ファイルbb....bbへメッセージ（aa....aa）を書き込み中にエラーが発生しました。

要因として次のことが考えられます。

ディスクの空き容量不足

ディスク装置の障害

対処

要因に応じて対処してください。

ディスクの空き容量不足

不要なファイルを削除して出力先の空き容量を増やすか，空き容量のある出力先に変更してください。

ディスク装置の障害

システムの管理者へ連絡して，装置を交換してください。

上記の要因に当てはまらないときは，保守員に連絡してください。

KDJE52921-E

The output stream for file "aa....aa" could not be opened.

aa....aa：path名称

説明

ファイルaa....aaに対して書き込みストリームを開くことができませんでした。

対処

ファイルaa....aaに対して書き込み権限があるかどうかを確認してください。書き込み権限がない場合は書き込み権限を付与してください。

KDJE52922-E

The trace management file cannot be created.

説明

トレース管理ファイルを作成できません。

対処

次の要因が考えられます。

ディスクの空き容量不足
不要なファイルを削除して出力先の空き容量を増やすか，空き容量のある出力先へ変更してください。

ディスク装置の障害
ディスク装置が壊れている場合，システムの管理者へ連絡し，装置の交換を行ってください。この要因に当てはまらない場合は，保守員に連絡してください。

アクセス権限がない
"<Cosminexusインストールディレクトリ>¥CC¥spool¥<サーバ名>¥"ディレクトリへのアクセス権限を確認してください。

KDJE52923-E

The command cannot be executed because you do not have administrator privileges.

説明

管理者特権がないため，コマンドを実行できません。

対処

管理者として実行したコマンドプロンプト上で，再度コマンドを実行してください。

KDJE52924-E

An error occurred while the permissions were being checked

説明

権限の判定中にエラーが発生しました。

対処

メモリが不足しているおそれがあります。空きメモリを増やしたあと，再度コマンドを実行してください。問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KDJE53400-I

A JSP file was successfully translated. (date = aa....aa, JSP file = bb....bb, java file = cc....cc)

aa....aa：javaファイルの生成日時
　　（-d:nonオプションによりjavaファイルを生成しない場合は，jspファイルの解析完了時刻）
bb....bb：指定したJSPファイルの絶対パス
cc....cc：生成したjavaファイルの絶対パス
　　（-d:nonオプションによりjavaファイルを生成しない場合は，""（空文字））

説明

JSPファイルの解析に成功しました。

KDJE53401-E

Usage: aa....aa

aa....aa：cjjsp2javaコマンドの形式

説明

cjjsp2javaコマンドの引数に誤りがあります。使用方法を出力します。

対処

cjjsp2javaコマンドの引数を正しく指定して，再度cjjsp2javaコマンドを実行してください。

KDJE53402-W

A taglib uri has been specified more than once. (taglib uri = aa....aa, taglib location = bb....bb)

aa....aa：-taglibオプションに指定したuri
bb....bb：-taglibオプションに指定したlocation

説明

-taglibオプションに指定したuriが重複しています。

対処

-taglibオプションのuriには重複しない値を指定してください。

KDJE53403-E

The specified directory could not be accessed. (directory = aa....aa)

aa....aa：アクセスできないディレクトリ

説明

-dオプション，-rootオプションで指定したディレクトリ，またはそのサブディレクトリにアクセスできません。

対処

指定したディレクトリにアクセスできるように設定して，再度cjjsp2javaコマンドを実行してください。

KDJE53404-E

The specified JSP file name is incorrect. (JSP file = aa....aa)

aa....aa：指定したJSPファイル名

説明

JSPファイル名が不正です。

要因として次のことが考えられます。

JSPファイルが存在しない。

JSPファイルへのアクセス権限がない。

拡張子が小文字の".jsp"ではない。

対処

拡張子が".jsp"のアクセス可能なJSPファイルを指定して，再度cjjsp2javaコマンドを実行してください。

KDJE53405-E

A JAR file could not be accessed. (JAR file = aa....aa)

aa....aa：WEB-INF/libフォルダ下のJARファイル

説明

JARファイルにアクセスできません。

対処

JARファイルにアクセスできるように設定して，再度cjjsp2javaコマンドを実行してください。

KDJE53406-E

The specified classpath is incorrect. (directory = aa....aa)

aa....aa：指定したクラスパス

説明

指定されたクラスパスが不正です。

対処

適切なクラスパスを設定して，再度cjjsp2javaコマンドを実行してください。

KDJE53407-E

An unexpected error occurred during an attempt to translate a JSP file. (JSP file = aa....aa, message = bb....bb)

aa....aa：JSPファイル名
bb....bb：例外のエラーメッセージ

説明

JSPファイルの解析処理中に予期しない例外が発生しました。

対処

例外のエラーメッセージを参照して，問題がないかを確認してください。

問題がない場合，保守員に連絡してください。

KDJE53408-W

The specified JSP file path is invalid. (JSP file = aa....aa)

aa....aa：JSPファイル名

説明

指定したJSPファイルのパスが無効です。

指定したJSPファイルは，-rootオプションで指定したディレクトリ下ではないため，JSPの解析を実行しないで無視します。

対処

-rootオプションで指定したディレクトリ下のJSPファイルを指定してください。

KDJE53409-E

An attempt to create a java file has failed. (java file = aa....aa)

aa....aa：生成しようとしたjavaファイル名

説明

Javaファイルを生成できません。

対処

Javaファイルが生成できるように設定して，再度cjjsp2javaコマンドを実行してください。

KDJE53410-E

The output directory could not be accessed. (directory = aa....aa)

aa....aa：javaファイルの出力先ディレクトリ

説明

Javaファイルの出力先ディレクトリにアクセスできません。

対処

Javaファイルの出力先ディレクトリにアクセスできるように設定して，再度cjjsp2javaコマンドを実行してください。

KDJE53411-E

The output directory could not be created. (directory = aa....aa)

aa....aa：javaファイルの出力先ディレクトリ

説明

Javaファイルの出力先ディレクトリを作成できません。

対処

Javaファイルの出力先ディレクトリを作成できない要因を取り除き，再度cjjsp2javaコマンドを実行してください。

出力先ディレクトリを作成できない要因として，次のことが考えられます。

ディスク容量が不足している。

出力先ディレクトリを作成する権限がない。

出力先ディレクトリのパス長がシステムの上限を超えている。

ファイルシステムに障害が発生している。

KDJE53412-E

An attempt to delete a java file generated from the JSP file has failed. (java file = aa....aa)

aa....aa：削除に失敗したjavaファイル名

説明

JSPの解析時のエラーにより生成処理を中断したJavaファイルの削除に失敗しました。

対処

ファイルの削除時に発生したエラーの要因を取り除いてください。

要因として，次のことが考えられます。

ファイルを削除する権限がない。

ファイルをオープンしている。

KDJE53413-E

The web application directory specified in the -root option was not found. (directory = aa....aa)

aa....aa：指定されたディレクトリの絶対パス

説明

-root オプションで指定されたWebアプリケーションのルートディレクトリが存在しない，またはアクセス権限がありません。

対処

指定したディレクトリにアクセスできない問題を取り除き，再度cjjspcコマンドを実行してください。エラーの要因として次の要因が考えられます。

存在しないディレクトリを指定した。

ディレクトリの読み込み権限がない。

ファイルを指定した。

ファイルシステムに障害が発生した。

KDJE53414-E

An attempt to read the excluded files from compilation listed file has failed. (file = aa....aa)

aa....aa：指定されたコンパイル対象外リストファイルの絶対パス

説明

コンパイル対象外リストファイルの読み込みに失敗しました。

対処

コンパイル対象外リストファイルにアクセスできない問題を取り除き，再度cjjspcコマンドを実行してください。エラーの要因として次の要因が考えられます。

存在しないファイルを指定した。

ファイルの読み込み権限がない。

ファイルシステムに障害が発生した。

KDJE53417-E

The specified JSP file was not found. (file = aa....aa)

aa....aa：JSPファイルのWebアプリケーション内のパス

説明

指定されたJSPファイルが見つかりません。

対処

指定したJSPファイルにアクセスできない問題を取り除き，再度cjjspcコマンドを実行してください。エラーの要因として次の要因が考えられます。

存在しないファイルを指定した。

ファイルの読み込み権限がない。

ディレクトリを指定した。

ファイルシステムに障害が発生した。

KDJE53418-E

A value specified in a command option is invalid. (option = aa....aa, value = bb....bb)

aa....aa：オプション名
bb....bb：指定された値

説明

コマンドオプションに指定した値が不正です。

対処

オプションに正しい値を指定してcjjspcコマンドを再度実行してください。

KDJE53419-E

The file path specified in -excludefile is invalid. (file = aa....aa)

aa....aa：指定されたファイルパス

説明

指定されたコンパイル対象外JSPファイルパスが不正です。

対処

コンパイルの対象外とするJSPファイルパスは，'/'から始まるWebアプリケーションのルートディレクトリからの相対パスを指定してください。

KDJE53420-E

An attempt to create a execution results listed file has failed. (file = aa....aa)

aa....aa：実行結果リストファイルの絶対パス

説明

実行結果リストファイルの作成に失敗しました。

対処

実行結果リストファイルが作成できない問題を取り除き，再度cjjspcコマンドを実行してください。エラーの要因として次の要因が考えられます。

存在しないディレクトリを指定した。

ファイルへのアクセス権がない。

ディレクトリを指定した。

ディスクの空き容量が不足している。

ファイルシステムに障害が発生した。

KDJE53421-E

An error occurred while writing to the execution results listed file. (path of execution results listed file = aa....aa)

aa....aa：実行結果リストファイルの絶対パス

説明

実行結果リストファイルへの書き込み中にエラーが発生しました。

対処

実行結果リストファイルへの書き込みに失敗する問題を取り除き，再度cjjspcコマンドを実行してください。エラーの要因として次の要因が考えられます。

ディスクの空き容量が不足している。

ファイルシステムに障害が発生した。

KDJE53422-E

A reserved word cannot be specified for the JSP work directory. (specified string = aa....aa)

aa....aa：指定された文字列

説明

指定された文字列は，予約語に指定されています。JSPワークディレクトリ名に予約語は指定できません。

対処

-jspworkdir オプションには，大文字・小文字の区別なく，"lib", "tags", "classes"は使用できません。指定したディレクトリ名を修正して，再度cjjspcコマンドを実行してください。

KDJE53423-E

The specified excluded files from compilation listed file was not found. (file = aa....aa)

aa....aa：コンパイル対象外リストファイルの絶対パス

説明

指定されたコンパイル対象外リストファイルが見つかりません。

対処

コンパイル対象外リストファイルにアクセスできない問題を取り除き，再度cjjspcコマンドを実行してください。エラーの要因として次の要因が考えられます。

存在しないファイルを指定した。

ファイルの読み込み権限がない。

ディレクトリを指定した。

ファイルシステムに障害が発生した。

KDJE53424-E

The line aa....aa of the excluded files from compilation listed file is invalid. (file = bb....bb)

aa....aa：行番号
bb....bb：コンパイル対象外リストファイルの絶対パス

説明

指定されたコンパイル対象外リストファイルのファイル形式が不正です。

対処

コンパイル対象外JSPファイルのパスが，'/'から始まるWebアプリケーションのルートディレクトリからの相対パスになっているかどうか，コンパイル対象外リストファイルの内容を確認してください。

KDJE53427-E

An option has been specified more than once. (option = aa....aa)

aa....aa：指定されたオプション名

説明

同じオプションが複数指定されています。

対処

正しいオプションを指定して，cjjspcコマンドを再度実行してください。

KDJE53429-E

Usage: cjjspc [-jspworkdir <JSP work dir>] [-classpath <path>] [-excludefile <JSP file path> | -excludelist <path>] [-keepgenerated] [-source {1.3 | 1.4 | 1.5 | 5 | 1.6 | 6}] [-pageencoding <encoding>] [-resultlist <path>] [-customactiondeclarevariable] [-usebeannocheckclass] [-tagnocheckrtexprvalue] [-tagrtexprvalueterminate] [-taglibnocheckprefix] [-debugging] [-customactionignorecaseattributename] [-usebeannocheckduplicateid] [-jsppagedisablebom] [-nojavaeetaglib] [-lowerversion {2.4 | 2.5}] [-addimport <class name>] -root <Web application root dir> [<JSP file path>...]

説明

cjjspcコマンドの引数に誤りがあります。使用方法を出力します。

対処

cjjspcコマンドの引数を正しく指定し，cjjspcコマンドを再度実行してください。コマンド引数の詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」の「cjjspc（JSPの事前コンパイル）」を参照してください。

KDJE53430-E

The -excludelist and -excludefile options can not be specified together.

説明

-excludelist オプションと-excludefileオプションは併用できません。

対処

-excludefile，または-excludelistのどちらか一方のオプションだけを指定して，cjjspcコマンドを再度実行してください。

KDJE53431-E

The -root option is not specified.

説明

-root オプションが指定されていません。

対処

-root オプションを指定して，cjjspcコマンドを再度実行してください。

KDJE53434-E

The invalid option is specified. (option = aa....aa)

aa....aa：指定されたオプション名

説明

不正なオプションが指定されました。

対処

正しいオプションを指定して，cjjspcコマンドを再度実行してください。

KDJE53438-E

The invalid classpath is specified. (classpath = aa....aa)

aa....aa：指定されたクラスパス

説明

-classpathオプションに不正なクラスパスが指定されました。

対処

クラスパスにアクセスできない問題を取り除き，再度cjjspcコマンドを実行してください。エラーの要因として次の要因が考えられます。

存在しないファイル・ディレクトリを指定した。

ファイル・ディレクトリの読み込み権限がない。

ファイルシステムに障害が発生した。

KDJE53439-E

The invalid JSP file path is specified. (file = aa....aa)

aa....aa：指定されたファイルパス

説明

不正なJSPファイルパスが指定されました。

対処

JSPファイルパスは，'/'から始まるWebアプリケーションのルートディレクトリからの相対パスを指定してください。

KDJE53440-E

The specified file is not JSP file. (file = aa....aa)

aa....aa：指定されたファイルのWebアプリケーション内のパス

説明

JSPファイル以外のファイルが指定されました。

対処

JSPファイルを指定してください。

または，web.xml に指定された次のタグの値が誤っている可能性があります。

<servlet><jsp-file>の値

<jsp-config><jsp-property-group><url-pattern>の値 (JSP2.0以降の場合)

これらの内容を確認し，cjjspcコマンドを再度実行してください。

KDJE53441-E

The specified default encoding of the JSP file is not supported. (encoding = aa....aa)

aa....aa：指定された文字エンコーディング

説明

指定された文字エンコーディングは，JSPの文字エンコーディングとして使用できません。

コマンドの処理を終了します。

対処

指定された文字エンコーディングは，JSPファイルの文字エンコーディングとして使用できません。文字エンコーディングを見直してください。

指定可能な文字エンコーディングは，JavaVMがサポートしている文字エンコーディングです。JavaVMがサポートしている文字エンコーディングについては，JDKドキュメント内の「サポートされているエンコーディング」に従います。また，指定可能な文字列は「サポートされているエンコーディング」内の，「java.nio API用の正準名」と「java.ioおよびjava.lang API用の正準名」に記述された文字エンコーディング，およびそれらの別名です。

KDJE53442-W

The JSP debugging function is enabled.

説明

JSPデバッグ機能が有効です。

対処

JSPデバッグ機能は，次に示す性能に影響するので，実行環境では使用しないことを推奨します。

Permヒープの使用量が増加する。

クラスロード時のパース処理が増加する。

KDJE53603-E

The JavaBeans resource cannot be stopped while it is being used. (resource name = aa....aa)

aa....aa：JavaBeansリソース名

説明

使用中のJavaBeansリソースの停止に失敗しました。

対処

JavaBeansリソースを使用しているJ2EEアプリケーションを停止したあと，再度操作を実行してください。

KDJE53604-E

An attempt to start the JavaBeans resource aa....aa has failed. (detail = bb....bb)

aa....aa：JavaBeansリソース名
bb....bb：詳細情報

説明

JavaBeansリソースの開始に失敗しました。

対処

詳細情報を参照して対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかを確認し，出力されている場合は対処してください。

KDJE53605-E

An attempt to stop the JavaBeans resource aa....aa has failed. (detail = bb....bb)

aa....aa：JavaBeansリソース名
bb....bb：詳細情報

説明

JavaBeansリソースの停止に失敗しました。

対処

詳細情報を参照して対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかを確認し，出力されている場合は対処してください。

KDJE53606-E

An unexpected exception occurred. (detail = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

予期しない例外が発生しました。

対処

詳細情報を参照して対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかを確認し，出力されている場合は対処してください。原因がわからない場合は，保守情報を取得して保守員に連絡してください。

KDJE53607-E

The JavaBeans resource class was not found. (class name = aa....aa)

aa....aa：JavaBeansクラス名

説明

JavaBeansリソースクラスが見つかりません。

対処

JavaBeansリソースクラスが正しく設定されているかを確認してください。

KDJE53608-E

There is a mismatch on the method name or the argument type of the JavaBeans method. (method name = aa....aa, type = bb....bb, value = cc....cc)

aa....aa：メソッド名
bb....bb：引数型
cc....cc：引数値

説明

JavaBeansメソッドのメソッド名，または引数の型が合っていません。

対処

JavaBeansメソッドのメソッド名，または引数の型が合っているかを確認してください。

KDJE53609-E

The value of the JavaBeans method argument is invalid. (method name = aa....aa, type = bb....bb, value = cc....cc)

aa....aa：メソッド名
bb....bb：引数型
cc....cc：引数値

説明

JavaBeansメソッドの引数の値が不正です。

対処

JavaBeansメソッドの引数の値が型と合っているかを確認してください。

KDJE53610-E

An error occurred during invocation of a JavaBeans method. (method name = aa....aa, type = bb....bb, value = cc....cc, error details = dd....dd)

aa....aa：メソッド名
bb....bb：引数型
cc....cc：引数値
dd....dd：詳細情報

説明

JavaBeansメソッドのinvoke処理でエラーが発生しました。

対処

詳細情報を参照して対処してください。ほかにエラーメッセージが出力されていないかを確認し，出力されている場合は対処してください。原因がわからない場合は，保守情報を取得して保守員に連絡してください。

KDJE53800-W

The usrconf.properties property specification is invalid. The default value will be used. (property = aa....aa, default = bb....bb)

aa....aa：プロパティキー
bb....bb：デフォルト値

説明

プロパティキーに無効な文字が指定されました。デフォルト値を使用します。

対処

usrconf.propertiesに設定したaa....aaの指定値を確認してください。

KDJE53810-E

The directory for statistics files could not be created. (directory = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：稼働情報ファイル出力先ディレクトリ
bb....bb：詳細情報

説明

稼働情報ファイル出力先ディレクトリを作成できませんでした。

対処

詳細情報を確認し，J2EEサーバを再起動してください。

KDJE53811-W

A statistics file could not be updated. (file = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：稼働情報ファイル
bb....bb：詳細

説明

稼働情報ファイルを更新できませんでした。

対処

次に示す原因が考えられます。

稼働情報出力先ディレクトリに書き込み権限がない。

稼働情報出力先ディレクトリに，同名のディレクトリが存在する。

稼働情報ファイルが別のプロセスから開かれている。

ヘッダファイルが別のプロセスから開かれている。

ディスク容量が枯渇している。

詳細情報を確認し，原因を取り除いてください。

KDJE53812-E

An unexpected exception occurred. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

予期しないエラーが発生しました。

対処

詳細情報を確認し，対策してください。原因がわからない場合は保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KDJE53850-W

The full garbage collection count became equal to or higher than the threshold. (threshold = aa....aa, count = bb....bb, sequence number = cc....cc, monitoring interval = dd....dd)

aa....aa：しきい値
bb....bb：フルガーベージコレクションの累積発生回数
cc....cc：しきい値イベントの累積発生回数
dd....dd：しきい値監視間隔

説明

フルガーベージコレクションの回数がしきい値以上になりました。

対処

フルガーベージコレクションが頻発しているため，ヒープ・メモリサイズの設定が妥当であるか見直してください。また，アプリケーションでメモリリークが発生していないかどうか見直してください。

KDJE53860-W

The % of requests waiting for execution reached the warning range. (J2EE application = aa....aa, Web application = bb....bb, context root = cc....cc, URL group thread control name = dd....dd, rate = ee....ee, current value = ff....ff, max = gg....gg, upper threshold = hh....hh, lower threshold = ii....ii)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：Webアプリケーション名
cc....cc：コンテキストルート名
dd....dd：URLグループ単位の同時実行スレッド数制御の定義名
ee....ee：URLグループ単位の実行待ちリクエスト数の最大値に対する現在値の割合(%)
ff....ff：URLグループ単位の実行待ちリクエスト数の現在値
gg....gg：URLグループ単位の実行待ちリクエスト数の最大値[設定値]
hh....hh：URLグループ単位の実行待ちリクエスト数の監視の上限しきい値(%)[設定値]
ii....ii：URLグループ単位の実行待ちリクエスト数の監視の下限しきい値(%)[設定値]

説明

URLグループ単位の実行待ちリクエスト数の割合が警告域に達しました。

対処

次に示す原因が考えられます。

該当する原因に応じて対処してください。

同時実行スレッド数の設定が不適切。

警告域の設定が不適切。

J2EEサーバの処理能力を超えるリクエスト数が存在する。

処理時間が不正に長いリクエストが存在する。

フルガーベージコレクションが多発しているため，J2EEサーバの処理能力が低下している。

KDJE53861-I

The % of requests waiting for execution returned to the normal range. (J2EE application = aa....aa, Web application = bb....bb, context root = cc....cc, URL group thread control name = dd....dd, rate = ee....ee, current value = ff....ff, max = gg....gg, upper threshold = hh....hh, lower threshold = ii....ii)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：Webアプリケーション名
cc....cc：コンテキストルート名
dd....dd：URLグループの同時実行スレッド数制御の定義名
ee....ee：URLグループ単位の実行待ちリクエスト数の最大値に対する現在値の割合(%)
ff....ff：URLグループ単位の実行待ちリクエスト数の現在値
gg....gg：URLグループ単位の実行待ちリクエスト数の最大値[設定値]
hh....hh：URLグループ単位の実行待ちリクエスト数の監視の上限しきい値(%)[設定値]
ii....ii：URLグループ単位の実行待ちリクエスト数の監視の下限しきい値(%)[設定値]

説明

URLグループ単位の実行待ちリクエスト数の割合が正常域に戻りました。

KDJE53900-E

An exception occurred during Dependency Injection. (target class = aa....aa, target name = bb....bb, detail = cc....cc)

aa....aa：DIターゲットクラス名
bb....bb：DIターゲット名
cc....cc：詳細情報

説明

Dependency Injectionの実行中にエラーが発生しました。

対処

アプリケーション開始時に「KDJE53905-W」のメッセージが出力されていないか確認し，出力されている場合は，「KDJE53905-W」のメッセージの対処に従ってください。

詳細情報を参照して対処してください。原因がわからない場合は，保守情報を取得して保守員に連絡してください。

KDJE53901-E

An exception occurred during creation of information required for Dependency Injection. (detail = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

Dependency Injectionに必要な情報を生成している間に例外が発生しました。

対処

詳細情報を参照して対処してください。原因がわからない場合は，保守情報を取得して保守員に連絡してください。

KDJE53902-E

In the target class, there is no target field or method that corresponds to the reference type and the target name of Dependency Injection. (reference type = aa....aa, target class = bb....bb, target name = cc....cc)

aa....aa：リファレンスの型
bb....bb：DIターゲットクラス名
cc....cc：DIターゲット名

説明

定義されているDependency Injectionのターゲット名，リファレンスの型に対応するフィールドまたはメソッドが，ターゲットクラスにありません。

対処

該当するターゲット名，リファレンスの型に対して，該当クラスにDI可能なフィールド，またはセッターメソッドが存在するかを確認し，なければ追加してください。

KDJE53903-E

The definition of Dependency Injection is invalid. (reference type = aa....aa, target class = bb....bb, detail = cc....cc)

aa....aa：リファレンスの型
bb....bb：DIターゲットクラス名
cc....cc：詳細情報

説明

Dependency Injectionの不正な定義があります。

対処

詳細情報を参照して対処してください。

KDJE53904-W

During reloading, information required for Dependency Injection could not be created. (target class = aa....aa, target name = bb....bb, detail = cc....cc)

aa....aa：DIターゲットクラス名
bb....bb：DIターゲット名
cc....cc：詳細情報

説明

リロードの実行中，Dependency Injectionに必要な情報が生成できませんでした。

対処

詳細情報を参照してアプリケーションを修正し，再度リロードを行ってください。続行するとDIターゲットクラスのインスタンス生成時に行われるDependency Injectionに失敗します。

KDJE53905-W

The specified value for the tag in the deployment descriptor is invalid. If you continue, dependency injection will fail. (reference type = aa....aa, target class = bb....bb, target name = cc....cc)

aa....aa：リファレンスの型
bb....bb：DIターゲットクラス名
cc....cc：DIターゲット名

説明

Deployment Descriptor のタグに指定された値が不正です。続行すると，Dependency Injectionに失敗します。

次の要因が考えられます。

<injection-target-class>タグに指定したクラスが存在しない。

<injection-target-name>タグに指定した値に対応するsetメソッドが存在しない。または，setメソッドは存在するが引数の型がターゲットとして妥当な型ではない。

<injection-target-name>タグに指定した値と同じ名前のフィールドが存在しない。または，フィールドは存在するがフィールドの型がターゲットとして妥当な型ではない。

対処

Deployment Descriptorの定義，またはアプリケーションを修正してください。

KDJE53906-E

An exception occurred during execution of a method annotated with PostConstruct. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, class = cc....cc, detail = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：クラス名
dd....dd：発生した例外の詳細情報

説明

PostConstructで注釈されたメソッドの実行中に例外が発生しました。

対処

詳細情報を参照し対処してください。もし，原因がわからない場合は，保守情報を取得して保守員に連絡してください。

KDJE53907-W

An exception occurred during execution of a method annotated with PreDestroy. (J2EE application = aa....aa, context root = bb....bb, class = cc....cc, detail = dd....dd)

aa....aa：J2EEアプリケーション名
bb....bb：コンテキストルート名
cc....cc：クラス名
dd....dd：発生した例外の詳細情報

説明

PreDestroyで注釈されたメソッドの実行中に例外が発生しました。

対処

詳細情報を参照し対処してください。もし，原因がわからない場合は，保守情報を取得して保守員に連絡してください。

KDJE54000-I

The database audit trail linkage functionality has been enabled. (linkable database = aa....aa)

aa....aa：連携できるデータベース名

説明

データベース監査証跡連携機能が有効な状態となりました。

KDJE54001-W

The environment does not support the database audit trail linkage functionality.

説明

データベース監査証跡連携機能を使用する環境が整っていません。データベース監査証跡連携機能を使用できる環境かどうかを確認する必要があります。

対処

データベース監査証跡連携機能が使用できる環境かどうかを確認してください。

usrconf.cfgには，次の二つの条件を満たすJDBCドライバのJARファイルを指定する必要があります。

データベース監査証跡連携機能を使用できるデータベースで提供しているJDBCドライバのJARファイルである。

データベース監査証跡連携機能を使用できるバージョンのJDBCドライバのJARファイルである。

KDJE54002-W

An invalid property value was specified. The default value (cc....cc) will be used. (aa....aa = bb....bb)

aa....aa：プロパティ名称
bb....bb：プロパティ値
cc....cc：デフォルト値

説明

不正なプロパティ値が指定されました。デフォルト値（cc....cc）を利用します。

対処

正しい値を指定してください。

KDJE54003-E

An unexpected error occurred during initialization of the database audit trail linkage functionality. (details = aa....aa)

aa....aa：エラー詳細情報

説明

データベース監査証跡連携機能の初期化中に予期しない例外が発生しました。

J2EEサーバの起動を停止します。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE54051-E

An unexpected error occurred during setting of audit trail information for the database. (rootAP = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：ルートアプリケーション情報
bb....bb：エラー詳細情報

説明

データベースに監査証跡の情報を設定する処理中に，予期しない例外が発生しました。データベースの監査証跡の情報にルートアプリケーション情報は出力されません。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

データベースの保守情報も取得してください。

6.　KDJE55000からKDJE59999までのメッセージ

Cosminexus Component Containerが出力するKDJE55000からKDJE59999までのメッセージについて説明します。

＜この章の構成＞

6.1　メッセージ一覧

6.1　メッセージ一覧

KDJE55000からKDJE59999までのメッセージとその対処方法について説明します。

＜この節の構成＞

KDJE55000-I

KDJE55001-I

KDJE55002-I

KDJE55003-I

KDJE55004-I

KDJE55005-I

KDJE55006-E

KDJE55007-E

KDJE55008-E

KDJE55009-E

KDJE55010-E

KDJE55011-I

KDJE55012-E

KDJE55013-I

KDJE55014-I

KDJE55015-E

KDJE55016-W

KDJE55017-E

KDJE55018-I

KDJE55019-I

KDJE55020-I

KDJE55021-E

KDJE55024-I

KDJE55025-I

KDJE55026-E

KDJE55027-I

KDJE55028-I

KDJE55029-I

KDJE55030-I

KDJE55031-E

KDJE55032-E

KDJE55033-I

KDJE55034-I

KDJE55035-E

KDJE55036-E

KDJE55037-E

KDJE55038-E

KDJE55039-W

KDJE55040-E

KDJE55042-E

KDJE55043-E

KDJE55044-E

KDJE55045-E

KDJE55046-E

KDJE55047-E

KDJE55048-W

KDJE55049-I

KDJE55050-I

KDJE55051-I

KDJE55052-I

KDJE55053-E

KDJE55054-E

KDJE55055-E

KDJE55056-I

KDJE55057-W

KDJE55058-E

KDJE55059-I

KDJE55060-E

KDJE55061-E

KDJE55062-E

KDJE55063-E

KDJE55064-E

KDJE55065-E

KDJE55066-I

KDJE55067-E

KDJE55068-W

KDJE55069-I

KDJE55500-E

KDJE55501-E

KDJE55502-E

KDJE55503-E

KDJE55504-W

KDJE55505-E

KDJE55506-W

KDJE55507-W

KDJE55508-E

KDJE55509-W

KDJE55510-E

KDJE55511-W

KDJE55512-W

KDJE55513-W

KDJE55514-W

KDJE55515-W

KDJE55516-W

KDJE55517-W

KDJE55518-W

KDJE55519-W

KDJE55520-W

KDJE55521-W

KDJE55522-W

KDJE55523-W

KDJE55524-W

KDJE55525-W

KDJE55526-W

KDJE55527-E

KDJE55528-E

KDJE55529-E

KDJE55530-E

KDJE55531-W

KDJE55532-W

KDJE55533-W

KDJE55534-W

KDJE55535-W

KDJE55536-W

KDJE55537-E

KDJE55538-E

KDJE55539-W

KDJE56500-W

KDJE56501-E

KDJE56502-E

KDJE56503-E

KDJE56504-E

KDJE56505-E

KDJE56506-E

KDJE56507-E

KDJE56508-E

KDJE56509-E

KDJE56510-E

KDJE56511-E

KDJE56512-E

KDJE56513-I

KDJE56514-I

KDJE56515-E

KDJE56516-I

KDJE56517-I

KDJE56518-I

KDJE56519-I

KDJE56520-E

KDJE56521-E

KDJE56524-E

KDJE56525-E

KDJE56526-E

KDJE56527-E

KDJE56528-E

KDJE56529-E

KDJE56530-E

KDJE56531-E

KDJE56532-E

KDJE56533-E

KDJE56534-E

KDJE56535-E

KDJE56536-E

KDJE56538-E

KDJE56539-E

KDJE56700-I

KDJE56701-I

KDJE56702-I

KDJE56703-W

KDJE56750-E

KDJE56751-E

KDJE56752-E

KDJE56753-E

KDJE56800-E

KDJE56801-E

KDJE56802-E

KDJE56803-E

KDJE56804-I

KDJE56805-I

KDJE56806-E

KDJE56900-I

KDJE56901-I

KDJE56902-I

KDJE56903-I

KDJE56904-I

KDJE56905-I

KDJE56906-I

KDJE56907-I

KDJE56908-I

KDJE56909-I

KDJE56910-I

KDJE56911-I

KDJE56912-W

KDJE56913-W

KDJE56914-W

KDJE56915-W

KDJE56916-W

KDJE56917-E

KDJE56918-E

KDJE56919-E

KDJE56920-I

KDJE56921-I

KDJE56922-I

KDJE56923-I

KDJE56924-E

KDJE56925-E

KDJE56926-I

KDJE56927-I

KDJE57000-E

KDJE57001-E

KDJE57002-E

KDJE58300-E

KDJE58301-W

KDJE58302-E

KDJE58303-E

KDJE58304-E

KDJE58350-I

KDJE58351-I

KDJE58352-E

KDJE58354-E

KDJE58355-E

KDJE58356-E

KDJE58357-E

KDJE58358-E

KDJE58359-E

KDJE58360-E

KDJE58361-W

KDJE58362-E

KDJE58363-E

KDJE58400-E

KDJE58401-E

KDJE58402-W

KDJE58403-W

KDJE58450-I

KDJE58452-W

KDJE58453-I

KDJE58455-E

KDJE58456-E

KDJE58457-E

KDJE58459-E

KDJE58501-E

KDJE58502-I

KDJE58503-I

KDJE58550-E

KDJE58551-E

KDJE59100-W

KDJE59101-E

KDJE59102-E

KDJE59103-E

KDJE59104-E

KDJE59105-E

KDJE59106-E

KDJE59107-E

KDJE59108-E

KDJE59109-E

KDJE59110-E

KDJE59111-E

KDJE59112-E

KDJE59113-E

KDJE59114-E

KDJE55000-I

Batch application aa....aa will now start.

aa....aa：バッチアプリケーションクラス名

説明

バッチアプリケーションの開始処理が始まりました。

KDJE55001-I

The main method will now start.

説明

バッチアプリケーションのmainメソッドの実行を開始しました。

KDJE55002-I

Batch application aa....aa will now end. (exit code = bb....bb)

aa....aa：バッチアプリケーションクラス名
bb....bb：終了コード

説明

バッチアプリケーションの終了処理が始まりました。

KDJE55003-I

Batch application aa....aa ended successfully. (exit code = bb....bb)

aa....aa：バッチアプリケーションクラス名
bb....bb：終了コード

説明

バッチアプリケーションの終了処理が完了しました。

KDJE55004-I

Batch application will now be forcibly terminated.

説明

バッチアプリケーションの強制終了処理が始まりました。

KDJE55005-I

Batch application aa....aa was forcibly terminated.

aa....aa：バッチアプリケーションクラス名

説明

バッチアプリケーションの強制終了処理が完了しました。

KDJE55006-E

The main method was not found.

説明

バッチアプリケーションにpublic static void main(String[])メソッドまたはpublic static int main(String[])メソッドが存在しません。

対処

public static void main(String[])またはpublic static int main(String[])のシグネチャを持つメソッドを定義したクラスを実行してください。

KDJE55007-E

The batch application cannot be started. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細

説明

バッチアプリケーション開始時に問題が発生しました。

対処

詳細メッセージを参照し，対策してください。

エラーの原因を取り除いてから，再度実行してください。

KDJE55008-E

An unexpected exception occurred. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細

説明

予期しない例外が発生しました。

対処

詳細メッセージを参照し，対策してください。原因がわからない場合は保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KDJE55009-E

An exception occurred in the main method. (exception = aa....aa)

aa....aa：例外

説明

バッチアプリケーション実行中に，mainメソッドから例外がスローされました。

対処

例外を参照し，対策してください。

エラーの原因を取り除いてから，再度実行してください。

KDJE55010-E

Batch server aa....aa was not found.

aa....aa：バッチサーバ名

説明

バッチサーバが見つかりません。

対処

バッチサーバ名が誤っている場合は，正しい名称を指定してください。

バッチサーバが稼働中でない場合は，バッチサーバを起動してください。

KDJE55011-I

The batch service will now start.

説明

バッチサービスを開始します。

KDJE55012-E

The batch service is not running.

説明

バッチサービスが起動していません。

対処

バッチサーバに対してコマンドを実行した場合，バッチサービスが起動したことを確認してから，再度実行してください。また，J2EEサーバに対してcjexecjobコマンドまたはcjkilljobコマンドを実行しても無効となります。cjexecjobコマンドまたはcjkilljobコマンドは，バッチサーバに対して実行してください。

KDJE55013-I

The batch application ClassLoader was initialized. (class name = aa....aa, time of operation = bb....bb)

aa....aa：バッチアプリケーションクラス名
bb....bb：時刻

説明

クラスローダが初期化されました。

KDJE55014-I

The batch application ClassLoader was removed. (class name = aa....aa, time of operation = bb....bb)

aa....aa：バッチアプリケーションクラス名
bb....bb：時刻

説明

クラスローダが破棄されました。このメッセージが出力されるタイミングはガーベージコレクタに依存します。バッチアプリケーションの実行を繰り返しても，このメッセージが出力されない場合は，メモリリークが発生しているおそれがあります。

KDJE55015-E

Another batch application is already running.

説明

バッチアプリケーションが実行中です。

対処

バッチアプリケーションの実行が終了したあとで，再度実行してください。

KDJE55016-W

The batch application is not running.

説明

バッチアプリケーションが実行されていません。

対処

指定したサーバ名やジョブIDを確認してください。

正しい場合は，バッチアプリケーションが終了しているので対処は不要です。

誤っている場合は，強制停止コマンドに正しいサーバ名やジョブIDを指定してください。

KDJE55017-E

Forcible termination of the batch application aa....aa has failed.

aa....aa：バッチアプリケーションクラス名

説明

バッチアプリケーションの強制停止に失敗しました。

対処

バッチサーバ停止後に，バッチサーバを再起動してください。

KDJE55018-I

The cjexecjob command will now start. (aa....aa = bb....bb, directory string the user-definition file = cc....cc, process ID = dd....dd)

aa....aa："server name"または"schedule group"
bb....bb：バッチサーバ名またはスケジュールグループ名
cc....cc：ユーザ定義ファイル格納先ディレクトリ
dd....dd：プロセスID

説明

cc....ccディレクトリのユーザ定義を用いてcjexecjobコマンドを開始します。

KDJE55019-I

The cjexecjob command was stopped. (process ID = aa....aa, exit status = bb....bb)

aa....aa：プロセスID
bb....bb：バッチアプリケーションの終了ステータス

説明

cjexecjobコマンドを停止しました。

KDJE55020-I

The batch server will now be forcibly stopped. (server name = aa....aa)

aa....aa：バッチサーバ名

説明

バッチサーバを強制停止します。

KDJE55021-E

The batch server stopped abnormally. (server name = aa....aa)

aa....aa：バッチサーバ名

説明

コマンドの処理中に，バッチサーバが異常終了しました。

対処

バッチサーバの状態を確認後，コマンドを再度実行してください。バッチサーバ名が出力されなかった場合は指定したスケジュールグループのバッチサーバが異常終了していないか確認し再度実行してください。

KDJE55024-I

The GC controller is waiting until resource access ends.

説明

ガーベージコレクション制御機能がガーベージコレクション実行待機状態になりました。

KDJE55025-I

The GC controller will now start GC. (rate 1 = aa....aa, rate 2 = bb....bb, rate 3 = cc....cc, free (new) = dd....dd, total (new) = ee....ee, max (new) = ff....ff, free (old) = gg....gg, total (old) = hh....hh, max (old) = ii....ii, free (permanent) = jj....jj, total (permanent) = kk....kk, max (permanent) = ll....ll, threshold value = mm....mm)

aa....aa：Old領域メモリ占有率（%）
bb....bb：Old領域の空きメモリに対するNew領域メモリ占有比率（%）
cc....cc：Permanent領域メモリ占有率（%）
dd....dd：New領域空きメモリサイズ（バイト）
ee....ee：New領域合計メモリサイズ（バイト）
ff....ff：New領域最大メモリサイズ（バイト）
gg....gg：Old領域空きメモリサイズ（バイト）
hh....hh：Old領域合計メモリサイズ （バイト）
ii....ii：Old領域最大メモリサイズ（バイト）
jj....jj：Permanent領域空きメモリサイズ（バイト）
kk....kk：Permanent領域合計メモリサイズ（バイト）
ll....ll：Permanent領域最大メモリサイズ（バイト）
mm....mm：しきい値

説明

ガーベージコレクション制御機能がガーベージコレクションを実行します。

空きメモリ不足検知時の詳細情報

割合1：Old領域消費サイズのOld領域合計サイズに対する割合

割合2：New領域合計サイズのOld領域最大空きサイズに対する割合

割合3：Permanent領域消費サイズのPermanent領域合計サイズに対する割合

空き [New]：New領域空きメモリサイズ

合計 [New]：New領域合計メモリサイズ

最大 [New]：New領域最大メモリサイズ

空き [Old]：Old領域空きメモリサイズ

合計 [Old]：Old領域合計メモリサイズ

最大 [Old]：Old領域最大メモリサイズ

空き [Permanent]：Permanent領域空きメモリサイズ

合計 [Permanent]：Permanent領域合計メモリサイズ

最大 [Permanent]：Permanent領域最大メモリサイズ

しきい値：しきい値

KDJE55026-E

The specified command parameter is too long.

説明

コマンドの引数の指定が長過ぎます。

対処

バッチ実行コマンドのusrconf.cfg,usrconf.propertiesを使用して，引数の長さを減らしたあと，再度実行してください。

KDJE55027-I

The cjkilljob command will now start. (aa....aa = bb....bb)

aa....aa："server name"または"schedule group"
bb....bb：バッチサーバ名またはスケジュールグループ名

説明

cjkilljobコマンドを開始します。

KDJE55028-I

The cjkilljob command was stopped. (aa....aa = bb....bb)

aa....aa："server name"または"schedule group"
bb....bb：バッチサーバ名またはスケジュールグループ名

説明

cjkilljobコマンドを停止しました。

KDJE55029-I

Usage:
Format1:cjexecjob serverName [Java options ...] class-name [args ...]
Format2:cjexecjob [scheduleGroup] [-jobID job ID] [Java options ...] class-name [args ...]

説明

cjexecjobコマンドの使用法です。

KDJE55030-I

Usage:
Format1:cjkilljob serverName
Format2:cjkilljob [scheduleGroup] -jobID jobID

説明

cjkilljobコマンドの使用法です。

KDJE55031-E

The resource adapter cannot be started or stopped while the batch application is running.

説明

バッチアプリケーション実行中は，リソースアダプタの開始および停止はできません。

対処

バッチアプリケーションの実行が終了したあとで，再度リソースアダプタの開始または停止を実行してください。

KDJE55032-E

The specified command cannot be used with the batch server. (server name = aa....aa, command = bb....bb)

aa....aa：バッチサーバ名
bb....bb：コマンド名

説明

バッチサーバに対して使用できないコマンドが実行されました。

対処

サーバ名が誤っている場合は，正しい名称を指定してください。

KDJE55033-I

The batch server will suspend termination processing until the batch application has finished.

説明

バッチアプリケーションが実行中のため，バッチアプリケーションの終了を待ってからバッチサーバを停止します。

KDJE55034-I

The batch service ended.

説明

バッチサービスを終了しました。

KDJE55035-E

The batch server failed to read the user properties file for batch applications. (file = aa....aa)

aa....aa：ファイルの絶対パス

説明

バッチアプリケーション用ユーザプロパティファイルの読み込みに失敗しました。ファイルのパスが誤っているか，読み取り権限がありません。

対処

バッチアプリケーション用ユーザプロパティファイルのパスを正しく指定してください。

KDJE55036-E

The communication data is invalid. (name = aa....aa, details = bb....bb, errno = cc....cc)

aa....aa：名称
bb....bb：詳細情報
cc....cc：エラーコード

説明

不正な通信データです。

対処

コマンドを再度実行してください。

再度エラーが発生した場合は，保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KDJE55037-E

A protocol error occurred. (name = aa....aa, details = bb....bb, errno = cc....cc)

aa....aa：名称
bb....bb：詳細情報
cc....cc：エラーコード

説明

プロトコルエラーが発生しました。

対処

コマンドを再度実行してください。

再度エラーが発生した場合は，保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KDJE55038-E

The server name specified for the command parameter is too long. (maximum length = aa....aa)

aa....aa：最大長

説明

コマンドの引数に指定したサーバ名が長過ぎます。

対処

表示された最大長以下の文字数でサーバ名を指定してください。

KDJE55039-W

The length of the directory name specified for aa....aa exceeds bb....bb bytes. The default value cc....cc will be used.

aa....aa：オプション名
bb....bb：ディレクトリ長
cc....cc：デフォルトのディレクトリ名

説明

aa....aaに指定されたディレクトリ名の長さがbb....bbバイトを超えています。デフォルト値cc....ccを使用します。

対処

aa....aaの値を見直してください。

KDJE55040-E

An attempt to perform a forced stop of the batch server has failed. (server name = aa....aa)

aa....aa：バッチサーバ名

説明

バッチサーバaa....aaの強制停止に失敗しました。

対処

保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KDJE55042-E

An attempt to initialize the log has failed. (details = aa....aa, errno = bb....bb, path = cc....cc)

aa....aa：詳細情報
bb....bb：エラーコード
cc....cc：パス名

説明

ログの初期化に失敗しました。

対処

次の要因が考えられます。

ログの出力ディレクトリを作成できない

ログの出力ディレクトリの値を確認してください。

複数のコマンドでログを同時に初期化した

次の定義値を増加してコマンドを再実行してください。

batch.log.lockRetryCount

batch.log.lockInterval

KDJE55043-E

An attempt to output the log has failed. (details = aa....aa, errno = bb....bb)

aa....aa：詳細情報
bb....bb：エラーコード

説明

ログの出力に失敗しました。

対処

次の要因が考えられます。

ディスクの空き容量不足

不要なファイルを削除して出力先の空き容量を増やすか，空き容量のある出力先へ変更してください。

ディスク装置の障害

ディスク装置が壊れている場合，システム管理者へ連絡し，装置の交換を行ってください。

アクセス権限がない

出力ディレクトリへのアクセス権限を確認してください。

これらの要因に当てはまらない場合は，保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KDJE55044-E

The server cannot be accessed. (server name = aa....aa, reason = bb....bb, details = cc....cc, errno = dd....dd)

aa....aa：サーバ名
bb....bb：エラー内容
cc....cc：詳細情報
dd....dd：エラーコード

説明

サーバaa....aaにアクセスできません。

対処

エラー内容によって対処してください。

Permission denied

Windowsの場合は，Administratorsグループに属するユーザでコマンドを再度実行してください。Windows Server 2008，Window 7，またはWindows Vistaの場合は，管理者特権を有効にしてください。

UNIXの場合は，Cosminexus Component Container管理者でコマンドを再度実行してください。

上記で解決しない場合，または上記以外のエラー内容の場合は，保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KDJE55045-E

The path of the current directory is too long. (maximum length = aa....aa, details = bb....bb, errno = cc....cc)

aa....aa：最大長
bb....bb：詳細情報
cc....cc：エラーコード

説明

カレントディレクトリのパスが長過ぎます。

対処

コマンドを実行するカレントディレクトリの絶対パスの長さが，OSが定めるパス最大長以下になるように変更してください。

KDJE55046-E

The smart agent was not started or the schedule group aa....aa was not found.

aa....aa：スケジュールグループ名

説明

スマートエージェントが起動していないか，またはスケジュールグループが見つかりません。

対処

次のプロセスがすべて起動しているかを確認してください。

スマートエージェント

CTMレギュレータ

CTMデーモン

指定されたスケジュールグループ名を持つバッチサーバ

KDJE55047-E

The schedule group aa....aa was not found.

aa....aa：スケジュールグループ名

説明

スケジュールグループが見つかりません。

対処

次の要因が考えられます。プロセスを再起動してください。

CTMレギュレータが異常終了した。

CTMデーモンが異常終了した。

指定されたスケジュールグループ名を持つバッチサーバが異常終了した。

KDJE55048-W

The job ID aa....aa was not found.

aa....aa：ジョブID

説明

ジョブIDが見つかりません。

対処

指定したジョブIDを確認してください。

正しい場合は，バッチアプリケーションが終了しているので対処は不要です。

誤っている場合は，強制停止コマンドに正しいジョブIDを指定してください。

KDJE55049-I

The cjlistjob command will now start. (aa....aa = bb....bb)

aa....aa："server name"または"job ID"
bb....bb：サーバ名またはスケジュールグループ名

説明

cjlistjobコマンドを開始します。

KDJE55050-I

All batch applications have been listed successfully. (number = aa....aa)

aa....aa：バッチアプリケーションの数

説明

すべてのバッチアプリケーション一覧は正常に出力されました。

KDJE55051-I

The cjlistjob command was finished. (aa....aa = bb....bb)

aa....aa："server name"または"schedule group"
bb....bb：サーバ名，スケジュールグループ名，または"-all"

説明

cjlistjobコマンドを終了します。

KDJE55052-I

Usage:
Format1:cjlistjob serverName
Format2:cjlistjob [scheduleGroup[,scheduleGroup...]]|[-all]

説明

cjlistjobコマンドの使用方法を示します。

KDJE55053-E

The job ID value is invalid. (value = aa....aa)

aa....aa：ジョブID

説明

ジョブIDの値が誤りです。

対処

ジョブIDの値を見直してください。

KDJE55054-E

The job ID aa....aa already exists. (job ID = aa....aa)

aa....aa：ジョブID

説明

ジョブIDaa....aaがすでに存在します。

対処

ジョブIDに別の値を指定して，コマンドを再度実行してください。

KDJE55055-E

The command aa....aa timed out.

aa....aa：コマンド

説明

コマンドaa....aaでタイムアウトが発生しました。

対処

タイムアウト時間が適正であるか確認し，コマンドを再実行してください。

KDJE55056-I

The cjkilljob command has reserved the batch application for deletion. (job ID = aa....aa)

aa....aa：ジョブID

説明

cjkilljobコマンドがバッチアプリケーションの削除予約をしました。

KDJE55057-W

The batch application is already reserved for deletion. (job ID = aa....aa)

aa....aa：ジョブID

説明

バッチアプリケーションはすでに削除予約されています。

対処

指定したジョブIDを確認してください。

正しい場合は，すでに削除予約されているので対処は不要です。

誤っている場合は，強制停止コマンドに正しいジョブIDを指定してください。

KDJE55058-E

An exception occurred in the CTM. (CTM API MSG = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

CTMで例外が発生しました。

対処

詳細情報が出力されている場合は，CTMの内容コード一覧を参考に対策してください。

詳細情報が出力されていない場合は，CTMのメッセージログを参考に対策してください。

KDJE55059-I

The batch application aa....aa will now be registered in the schedule queue bb....bb. (job ID = cc....cc)

aa....aa：バッチアプリケーション名
bb....bb：スケジュールキュー名
cc....cc：ジョブID

説明

バッチアプリケーションaa....aaをスケジュールキューbb....bbに登録します。

KDJE55060-E

This processing exceeded the maximum request registration. (queue = aa....aa)

aa....aa：キュー名

説明

キューの最大登録数を超えました。

対処

キューのアプリケーションが実行されてから，再度コマンドを実行してください。

KDJE55061-E

The CTM timed out.

説明

CTMでタイムアウトが発生しました。

対処

タイムアウト時間が適正であるか確認し，コマンドを再実行してください。

KDJE55062-E

An invalid value was specified for option. (aa....aa = bb....bb)

aa....aa："server name"または"job ID"
bb....bb：サーバ名またはスケジュールグループ名

説明

コマンドのオプションに指定した値が無効です。

対処

スケジューリング機能の使用有無を確認し，正しい形式でコマンドを入力してください。

KDJE55063-E

Exception occurred in getting CTMQueueManager to start batch server:aa....aa. (CTM API MSG = bb....bb)

aa....aa：バッチサーバ名
bb....bb：例外の詳細情報

説明

バッチサーバの起動時に，CTMQueueManagerの取得で例外が発生しました。

対処

詳細情報の内容を基に対処したあと，バッチサーバを起動してください。

KDJE55064-E

Unexpected exception occurred while starting batch server:aa....aa. (details = bb....bb)

aa....aa：バッチサーバ名
bb....bb：例外の詳細情報

説明

バッチサーバaa....aaを開始している間に，予期しない例外が発生しました。

対処

保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KDJE55065-E

Unexpected exception occurred while stopping batch server:aa....aa. (details = bb....bb)

aa....aa：バッチサーバ名
bb....bb：例外の詳細情報

説明

バッチサーバaa....aaを停止している間に，予期しない例外が発生しました。

対処

保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KDJE55066-I

The batch application aa....aa will now start. (server name = bb....bb, job ID = cc....cc)

aa....aa：バッチアプリケーションクラス名
bb....bb：バッチサーバ名
cc....cc：ジョブID

説明

バッチアプリケーションaa....aaの実行を開始します。

KDJE55067-E

The batch application to which the scheduling function is disabled cannot be accepted.

説明

cjexecjobコマンドでスケジューリング機能が有効になっていません。

対処

バッチサーバでスケジューリング機能を使用する設定にしている場合は，cjexecjobコマンドのusrconf.cfgファイルに次の設定を行ってください。

batch.ctm.enabled=true

KDJE55068-W

The cjexecjob command was not stopped successfully. (process ID = aa....aa, exit status = bb....bb)

aa....aa：プロセスID
bb....bb：バッチアプリケーションの終了ステータス

説明

cjexecjobコマンドが正常に終了しませんでした。

対処

バッチ実行コマンドのメッセージログに，ほかにメッセージが出力されていないかを確認してください。

ほかにメッセージが出力されている場合は，出力されているメッセージを確認して対処してください。ほかにメッセージが出力されていない場合は，バッチサーバのメッセージログに出力されているエラーメッセージを確認して対処してください。

KDJE55069-I

The system sets the ejbserver.batch.application.exit.enabled property to false. The method that terminates this Java VM also stops the batch server. Java VM(vendor = aa....aa, version = bb....bb)

aa....aa：使用しているJavaVM のベンダ
bb....bb：使用しているJavaVM のバージョン

説明

プロパティ ejbserver.batch.application.exit.enabledにfalseを設定します。 JavaVMを終了させるメソッドはバッチサーバを停止します。

KDJE55500-E

An exception occurred during initialization to output log data. (detail = aa....aa)

aa....aa：例外情報

説明

ログ出力の初期化処理で例外が発生しました。

対処

例外情報を確認して，対処してください。解決できない場合は保守員に連絡してください。

KDJE55501-E

An attempt to output a message has failed. (id = aa....aa, detail = bb....bb)

aa....aa：メッセージID
bb....bb：例外情報

説明

メッセージ出力に失敗しました。

対処

例外情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE55502-E

An exception occurred during entity loading. This class could not be loaded. (class = aa....aa, detail = bb....bb)

aa....aa：ロードに失敗したクラス名
bb....bb：例外情報

説明

エンティティのローディングで例外が発生しました。このクラスのローディングはできませんでした。

対処

例外情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE55503-E

An internal exception occurred during JPQL analysis. (detail = aa....aa)

aa....aa：例外情報

説明

JPQLの解析中に内部エラーが発生しました。

対処

例外情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE55504-W

A Java field could not be converted to the column type of the database. The java.lang.String type will be applied to this field. (column = aa....aa, java type = bb....bb)

aa....aa：データベースのカラム名
bb....bb：マッピングに失敗したJavaの型

説明

Javaのフィールドとデータベースのカラムの型変換に失敗しました。このフィールドにはjava.lang.String型が適用されます。

対処

Javaのフィールドの型とデータベースのカラムの型の設定が正しいか確認してください。

KDJE55505-E

An invalid property value is specified. (property = aa....aa, value = bb....bb)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：プロパティに指定された値

説明

プロパティ値が不正です。

対処

persistence.xmlに設定されたプロパティ値を確認して，正しい値を指定してください。

KDJE55506-W

The table was not created because it already exists in the database. (table = aa....aa)

aa....aa：テーブル名

説明

テーブルはデータベースにすでに存在するため，作成しませんでした。

対処

データベース上に同一の名前のテーブルが存在しないか確認してください。

KDJE55507-W

The value specified for jta-data-source will be ignored because the transaction type is RESOURCE_LOCAL. (persistence unit = aa....aa)

aa....aa：永続化ユニット名

説明

トランザクションタイプはRESOURCE_LOCALです。persistence.xmlの<jta-data-source>タグに指定されている値を無視します。

対処

persistence.xmlの<persistence-unit>タグのtransaction属性，および<jta-data-source>タグの指定内容を確認してください。

KDJE55508-E

An exception occurred during processing to register a Synchronization object to the JTA. (status = aa....aa, detail = bb....bb)

aa....aa：トランザクションの状態
bb....bb：例外情報

説明

SynchronizationオブジェクトをJTAへ登録する処理で，例外が発生しました。

対処

例外情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE55509-W

The hint specified for the query will be ignored because the hint is invalid. (query = aa....aa, hint = bb....bb)

aa....aa：クエリ名
bb....bb：クエリヒント名

説明

クエリに対して不正なヒントが指定されたため，無視します。

対処

クエリヒントが正しく設定されているか確認してください。

KDJE55510-E

An exception occurred during the loading of an O/R mapping file. (file = aa....aa, detail = bb....bb)

aa....aa：O/Rマッピングに使用するファイル名
bb....bb：例外情報

説明

O/Rマッピングファイルのロード中に，例外が発生しました。

対処

persistence.xmlの<mapping-file>タグで指定したファイルを確認してください。

ファイルが存在しない，またはファイルへのアクセス権がないなどが要因として考えられます。

KDJE55511-W

An attempt to load an entity class during persistence unit initialization has failed. (class = aa....aa, detail = bb....bb)

aa....aa：エンティティに指定されたクラス名
bb....bb：例外情報

説明

永続化ユニットの初期化時に，エンティティクラスのロードに失敗しました。

対処

O/Rマッピングファイルの<entity>タグのclass属性に正しくクラス名を指定しているか確認してください。

解決できない場合は例外情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE55512-W

An optimistic lock was specified for an entity multiple times. The version specified for an element will be ignored. (entity = aa....aa, element = bb....bb)

aa....aa：エンティティクラス
bb....bb：versionの指定対象のフィールド，またはプロパティ

説明

エンティティに対して楽観的ロックの指定が複数回行われました。<version>タグの指定を無視します。

対処

楽観的ロックに関する設定を確認してください。

KDJE55513-W

The same mapping was specified for an entity element multiple times. This mapping specification will be ignored. (entity = aa....aa, element = bb....bb)

aa....aa：エンティティクラス
bb....bb：マッピングの指定対象のフィールドまたはプロパティ

説明

エンティティの要素に対して同一のマッピングが複数回指定されました。マッピングの指定を無視します。

対処

O/Rマッピングファイルのエンティティのフィールドまたはプロパティの設定を確認してください。

KDJE55514-W

The LAZY fetch element for an entity will be ignored. Basic mappings use EAGER fetching by default. (entity = aa....aa, element = bb....bb)

aa....aa：エンティティクラス
bb....bb：フェッチタイプのLazyが指定されたフィールドまたはプロパティ

説明

エンティティに対するLAZYフェッチの要素を無視します。Basicのマッピングはデフォルト値のEAGERフェッチを適用します。

対処

Basicのfetch属性の設定を確認してください。

Cosminexus JPAプロバイダでは@Basicに対するLazyLoadingをサポートしていません。デフォルト値のFetchType.EAGERが常に適用されます。

KDJE55515-W

The id specified for an element will be ignored because a primary key was specified for an entity multiple times. (entity = aa....aa, element = bb....bb)

aa....aa：エンティティクラス
bb....bb：<id>タグの指定対象のフィールドまたはプロパティ

説明

エンティティに対してプライマリキーが複数回指定されたため，<id>タグの指定を無視します。

対処

プライマリキーの設定を確認してください。解決できない場合は保守員に連絡してください。

KDJE55516-W

The specified inheritance will be ignored because inheritance information was specified for an entity multiple times. (entity = aa....aa)

aa....aa：エンティティクラス

説明

エンティティに対して継承戦略が複数回指定されたため，<inheritance>タグの指定を無視します。

対処

継承戦略の設定を確認してください。解決できない場合は保守員に連絡してください。

KDJE55517-W

The specified @SecondaryTable(s) information will be ignored because table information was specified for an entity multiple times. (entity = aa....aa)

aa....aa：@SecondaryTableまたは@SecondaryTablesの指定対象のエンティティクラス

説明

エンティティに対してテーブル情報が複数回指定されたため，@SecondaryTable(s)の指定を無視します。

対処

テーブル情報の設定を確認してください。解決できない場合は保守員に連絡してください。

KDJE55518-W

The specified @Table information will be ignored because table information was specified for an entity multiple times. (entity = aa....aa)

aa....aa：@Tableの指定対象のエンティティクラス

説明

エンティティに対してテーブル情報が複数回指定されたため，@Tableの指定を無視します。

対処

テーブル情報の設定を確認してください。解決できない場合は保守員に連絡してください。

KDJE55519-W

The specified id-class will be ignored because primary key information was specified for an entity multiple times. (entity = aa....aa, id-class = bb....bb)

aa....aa：エンティティクラス
bb....bb：<id-class>タグで指定されたエンティティクラス

説明

エンティティに対してプライマリキー情報が複数回指定されたため，<id-class>タグの指定を無視します。

対処

プライマリキーの設定を確認してください。解決できない場合は保守員に連絡してください。

KDJE55520-W

The specified @IdClass information will be ignored because primary key information was specified for an entity multiple times. (entity = aa....aa, @IdClass = bb....bb)

aa....aa：エンティティクラス
bb....bb：@IdClassが指定されたエンティティクラス

説明

エンティティに対してプライマリキー情報が複数回指定されたため，@IdClassの指定を無視します。

対処

プライマリキーの設定を確認してください。解決できない場合は保守員に連絡してください。

KDJE55521-W

The named-native-query defined in the O/R mapping file will be ignored because a query with that name already exists. (file = aa....aa, query = bb....bb)

aa....aa：<named-native-query>タグが定義されたファイル名
bb....bb：<named-native-query>タグで指定されたクエリ名

説明

クエリ名がすでに使用されているため，O/Rマッピングファイルに定義されている<named-native-query>タグの指定は無視します。

対処

O/Rマッピングファイルの<named-native-query>タグの指定内容を確認してください。

KDJE55522-W

Ignoring the @NamedNativeQuery specified on class since a query with that name already exists. (class = aa....aa, query = bb....bb)

aa....aa：@NamedNativeQueryが定義されたクラス名
bb....bb：@NamedNativeQueryのクエリ名

説明

クエリ名がすでに使用されているため，@NamedNativeQueryの指定は無視します。

対処

O/Rマッピングファイルの<named-native-query>タグおよび@NamedNativeQueryの指定内容を確認してください。

KDJE55523-W

The specified embedded-id will be ignored because primary key information was specified for an entity multiple times. (entity = aa....aa, element = bb....bb)

aa....aa：エンティティクラス
bb....bb：<embedded-id>タグの指定対象のフィールドまたはプロパティ

説明

エンティティに対してプライマリキー情報が複数回指定されたため，<embedded-id>タグの指定を無視します。

対処

プライマリキーの設定を確認してください。解決できない場合は保守員に連絡してください。

KDJE55524-W

The specified table will be ignored because table information was specified for an entity multiple times. (entity = aa....aa)

aa....aa：<table>タグの指定対象のエンティティクラス

説明

エンティティに対してテーブル情報が複数回指定されたため，<table>タグの指定を無視します。

対処

テーブル情報の設定を確認してください。解決できない場合は保守員に連絡してください。

KDJE55525-W

The specified secondary-table will be ignored because table information was specified for an entity multiple times. (entity = aa....aa)

aa....aa：<secondary-table>タグの指定対象のエンティティクラス

説明

エンティティに対してテーブル情報が複数回指定されたため，<secondary-table>タグの指定を無視します。

対処

テーブル情報の設定を確認してください。解決できない場合は保守員に連絡してください。

KDJE55526-W

The platform of the connected database was not able to be specified. There is a possibility that peculiar processing to the database cannot be executed. (platform = aa....aa)

aa....aa：使用しているデータベースのプラットフォーム名

説明

接続したデータベースのプラットフォームが特定できませんでした。データベース固有の処理を実行できない可能性があります。

対処

接続先のデータベースがCosminexus JPAプロバイダのサポート対象のデータベースであるかを確認してください。

KDJE55527-E

Transformation processing for a class has failed. (class = aa....aa, detail = bb....bb)

aa....aa：変換処理に失敗したクラス（クラスパス）
bb....bb：例外情報

説明

クラスに対する変換処理が失敗しました。

対処

例外情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE55528-E

An attempt to output a message to the operation log file has failed. (detail = aa....aa, internal id = bb....bb, persistence unit = cc....cc)

aa....aa：例外情報
bb....bb：稼働ログの内部ID
cc....cc：永続化ユニット名

説明

稼働ログへのメッセージ出力に失敗しました。

対処

例外情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE55529-E

A file system exception occurred during the transformation processing for a class. (class = aa....aa, detail = bb....bb)

aa....aa：変換処理に失敗したクラス(クラスパス)
bb....bb：例外情報

説明

クラスに対する変換処理の実行中にファイルシステムの例外が発生しました。

対処

例外情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE55530-E

An internal error occurred during the transformation processing for a class.

説明

クラスに対する変換処理の実行中に内部エラーが発生しました。

対処

例外情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE55531-W

Acquisition of entity information about a class to be transformed has failed. (class = aa....aa)

aa....aa：変換処理に失敗したクラス名

説明

クラス変換の対象となるクラスのエンティティ情報の取得に失敗しました。

対処

例外情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE55532-W

The annotation specified for an element will be ignored because the metadata-complete has been specified for the O/R mapping file. (annotation = aa....aa, element = bb....bb)

aa....aa：アノテーション名
bb....bb：アノテーションの指定対象のエンティティクラス，フィールドまたはプロパティ

説明

O/Rマッピングファイルに<metadata-complete>タグが指定されたため，タグに指定されたアノテーションを無視します。

対処

O/Rマッピングファイルの<metadata-complete>タグの指定内容を確認してください。

KDJE55533-W

The value specified for non-jta-data-source will be ignored because the transaction type is JTA. (persistence unit = aa....aa)

aa....aa：永続化ユニット名

説明

トランザクションタイプはJTAです。<non-jta-data-source>タグに値が指定されていますが無視します。

対処

persistence.xmlの<persistence-unit>タグのtransaction属性および<non-jta-data-source>タグの指定内容を確認してください。

KDJE55534-W

The named-query defined in the O/R mapping file will be ignored because a query with that name already exists. (file = aa....aa, query = bb....bb)

aa....aa：<named-query>タグが定義されたファイル名
bb....bb：<named-query>タグのクエリ名

説明

クエリ名がすでに使用されているため，O/Rマッピングファイルに定義されている<named-query>タグの指定は無視します。

対処

O/Rマッピングファイルの<named-query>タグの指定内容を確認してください。

KDJE55535-W

The specified @NamedQuery information will be ignored because a query with that name already exists. (class = aa....aa, query = bb....bb)

aa....aa：@NamedQueryが定義されたクラス名
bb....bb：@NamedQueryのクエリ名

説明

クエリ名がすでに使用されているため，@NamedQueryの指定は無視します。

対処

O/Rマッピングファイルの<named-query>タグおよび@NamedQueryの指定内容を確認してください。

KDJE55536-W

An invalid property value is specified. The default value will be used. (property = aa....aa, value = bb....bb, default = cc....cc)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：プロパティに指定された値
cc....cc：デフォルト値

説明

プロパティに不正な値が指定されたため，デフォルトの値を使用します。

対処

ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）のプロパティ値を確認して，正しい値を指定してください。

KDJE55537-E

An exception occurred during the construction of the SQL statement. (detail = aa....aa)

aa....aa：例外情報

説明

SQL文の構築中に例外が発生しました。

対処

例外情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE55538-E

As a result of executing the SQL statement, an exception was received from the database. (detail = aa....aa)

aa....aa：例外情報

説明

SQL文を実行した結果，データベースから例外を受け取りました。

対処

例外情報を確認して対処してください。解決できない場合は保守員に連絡してください。

KDJE55539-W

An exception occurred during mapping of data acquired from the database. (column = aa....aa, java type = bb....bb, detail = cc....cc)

aa....aa：データベースのカラム名
bb....bb：マッピングに失敗したJavaの型
cc....cc：例外情報

説明

データベースから取得したデータのマッピング処理で例外が発生しました。

対処

データベース上のデータがJavaの型にマッピングするのに適切か確認してください。

KDJE56500-W

Deployment of this persistence unit was skipped because a persistence unit that has same name has already been deployed. (persistence unit root = aa....aa, persistence unit name = bb....bb)

aa....aa：永続化ユニットのルート
bb....bb：永続化ユニット名

説明

同じ名前の永続化ユニットがすでにデプロイされているため，永続化ユニットのデプロイがスキップされました。

対処

一つのEJB-JARやWAR，EAR内では，同じ名前の永続化ユニットを複数定義しないように変更してください。

KDJE56501-E

No persistence unit with the specified name has been defined. (persistence unit name = aa....aa)

aa....aa：永続化ユニット名

説明

指定された名前の永続化ユニットは定義されていません。

対処

PersistenceContext，PersistenceUnitアノテーション，またはDeployment Descriptorの<persistence-context-ref>，<persistence-unit-ref>タブで，アプリケーション内で定義されている永続化ユニット名を指定してください。

KDJE56502-E

No persistence unit that has the specified persistence unit root has been defined. (persistence unit name = aa....aa)

aa....aa：永続化ユニット名

説明

指定された永続化ユニットのルートを持つ永続化ユニットは定義されていません。

対処

PersistenceContext，PersistenceUnitアノテーション，またはDeployment Descriptorの<persistence-context-ref>，<persistence-unit-ref>タグで，"#"シンタックスを使用する場合には，アプリケーション内で定義された永続化ユニットの正しいルートを指定してください。

KDJE56503-E

Instantiation of a persistence provider class has failed. (persistence provider class = aa....aa)

aa....aa：JPAプロバイダクラス名

説明

JPAプロバイダクラスのインスタンスを作成できませんでした。

対処

persistence.xmlのproviderエレメントまたは<ejbserver.jpa.defaultProviderClassName>タグに指定されたJPAプロバイダクラス名が正しいこと，および指定されたクラスがクラスパスに含まれていることを確認してください。

KDJE56504-E

The persistence unit to use cannot be identified because multiple persistence units exist within the scope but no persistence unit name is specified for the reference. Explicitly specify the persistence unit name for the reference.

説明

永続化ユニットの参照スコープに二つ以上の永続化ユニットが定義されているにもかかわらず，リファレンスに永続化ユニット名が指定されていません。

対処

PersistenceContext，PersistenceUnitアノテーション，またはDeployment Descriptorの<persistence-context-ref>，<persistence-unit-ref>タグで，永続化ユニット名を指定してください。

KDJE56505-E

The name of a persistence unit must not be an empty string. Specify at least one character for the name.

説明

persistence.xmlで永続化ユニット名に空文字を指定することはできません。

対処

persistence.xmlの永続化ユニット名に1文字以上の長さの文字列を指定してください。

KDJE56506-E

The jar file specified for the jar-file element cannot be found. (persistence unit root = aa....aa, persistence unit name = bb....bb, jar file name = cc....cc)

aa....aa：永続化ユニットのルート
bb....bb：永続化ユニット名
cc....cc：JARファイル名

説明

persistence.xmlのjar-fileエレメントに指定されたJARファイルを見つけることができません。

対処

persistence.xmlのjar-fileエレメントに，参照できるJARファイルを指定してください。

KDJE56507-E

An entity manager in the transaction scope could not be acquired because the transaction is not in the active status.

説明

トランザクションの状態がアクティブでないため，トランザクションスコープのエンティティマネジャを取得できませんでした。

対処

トランザクションタイムアウトが発生していないかを確認してください。

KDJE56508-E

This operation cannot be invoked using a container-managed entity manager. (operation = aa....aa)

aa....aa：操作

説明

コンテナ管理のエンティティマネジャでこの操作を呼び出すことはできません。

対処

コンテナ管理のエンティティマネジャで呼び出すことのできないメソッドを呼び出していないか，アプリケーションのコードを確認してください。

KDJE56509-E

This operation must be invoked in a transaction context. (operation = aa....aa)

aa....aa：操作

説明

トランザクションコンテキストの外で呼び出すことのできない操作を呼び出しています。

対処

トランザクションコンテキストの外で呼び出すことのできない操作を呼び出していないか，アプリケーションのコードを確認してください。

KDJE56510-E

This operation is not supported for a query object created when no transactions existed. (operation = aa....aa)

aa....aa：操作

説明

トランザクションが存在しないときに作成されたクエリーオブジェクトでサポートされていない操作を呼び出しています。

対処

トランザクションが存在しないときに作成されたクエリーオブジェクトでサポートされていない操作を，アプリケーションのコードで呼び出していないかを確認してください。

KDJE56511-E

An extended persistence context cannot be used except with a stateful session bean. (component = aa....aa)

aa....aa：コンポーネント

説明

ステートフルセッションビーン以外で拡張された永続化コンテキストを使用することはできません。

対処

アプリケーションのコードで，ステートフルセッションビーン以外から拡張された永続化コンテキストを使用していないか確認してください。

KDJE56512-E

A stateful session bean that has a reference to an extended persistence context was invoked for a transaction already associated with another persistence context.

説明

拡張された永続化コンテキストのリファレンスを持つステートフルセッションビーンを，すでに別の永続化コンテキストと関連付いているトランザクションで呼び出すことはできません。

対処

拡張された永続化コンテキストのリファレンスを持つステートフルセッションビーンを，すでに別の永続化コンテキストと関連付いているトランザクションで呼び出していないか，アプリケーションのコードを確認してください。

KDJE56513-I

A persistence unit will now be deployed. (application name = aa....aa, persistence unit root = bb....bb, persistence unit name = cc....cc)

aa....aa：アプリケーション名
bb....bb：永続化ユニットのルート
cc....cc：永続化ユニット名

説明

永続化ユニットのデプロイを開始します。

KDJE56514-I

A persistence unit was successfully deployed. (application name = aa....aa, persistence unit root = bb....bb, persistence unit name = cc....cc)

aa....aa：アプリケーション名
bb....bb：永続化ユニットのルート
cc....cc：永続化ユニット名

説明

永続化ユニットがデプロイされました。

KDJE56515-E

Deployment of a persistence unit has failed. (application name = aa....aa, persistence unit root = bb....bb, persistence unit name = cc....cc)

aa....aa：アプリケーション名
bb....bb：永続化ユニットのルート
cc....cc：永続化ユニット名

説明

永続化ユニットのデプロイに失敗しました。

対処

失敗の原因となったメッセージの対処方法に従ってください。

KDJE56516-I

All persistence units within the application will now be undeployed. (application name = aa....aa)

aa....aa：アプリケーション名

説明

アプリケーション内の永続化ユニットのアンデプロイを開始します。

KDJE56517-I

All persistence units within the application were successfully undeployed. (application name = aa....aa)

aa....aa：アプリケーション名

説明

アプリケーション内のすべての永続化ユニットがアンデプロイされました。

KDJE56518-I

All persistence units within the WAR file will now be undeployed. (application name = aa....aa, path of the WAR file = bb....bb)

aa....aa：アプリケーション名
bb....bb：WARのパス

説明

WARファイル内の永続化ユニットのアンデプロイを開始します。

KDJE56519-I

All persistence units within the WAR file were successfully undeployed. (application name = aa....aa, path of the WAR file = bb....bb)

aa....aa：アプリケーション名
bb....bb：WARのパス

説明

WARファイル内の永続化ユニットがアンデプロイされました。

KDJE56520-E

Acquisition of the JTA data source specified for the jta-data-source element in the persistence.xml file has failed. (persistence unit root = aa....aa, persistence unit name = bb....bb, JTA data source = cc....cc)

aa....aa：永続化ユニットのルート
bb....bb：永続化ユニット名
cc....cc：JTAデータソース

説明

persistence.xmlのjta-data-sourceエレメントで指定されたJTAデータソースの取得に失敗しました。

対処

原因となった例外を調査し，対処してください。

KDJE56521-E

Acquisition of the non-JTA data source specified for the non-jta-data-source element in the persistence.xml file has failed. (persistence unit root = aa....aa, persistence unit name = bb....bb, non-JTA data source = cc....cc)

aa....aa：永続化ユニットのルート
bb....bb：永続化ユニット名
cc....cc：非JTAデータソース

説明

persistence.xmlのnon-jta-data-sourceエレメントで指定された非JTAデータソースの取得に失敗しました。

対処

原因となった例外を調査し，対処してください。

KDJE56524-E

Creation of a URL or URI has failed. (path = aa....aa)

aa....aa：パス

説明

URLまたはURIの作成に失敗しました。

対処

原因となった例外を調査し，対処してください。

KDJE56525-E

An IOException occurred while deploying persistence units. (persistence unit root = aa....aa)

aa....aa：永続化ユニットのルート

説明

永続化ユニットのデプロイ処理でIOExceptionが発生しました。

対処

原因となった例外を調査し，対処してください。

KDJE56526-E

An attempt to parse the persistence.xml file has failed. (persistence unit root = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：永続化ユニットのルート
bb....bb：原因

説明

persistence.xmlのパース処理に失敗しました。

対処

原因を調査し，persistence.xmlの内容を確認してください。

KDJE56527-E

A JTA data source must be specified when the transaction type of the persistence unit is JTA. (persistence unit root = aa....aa, persistence unit name = bb....bb)

aa....aa：永続化ユニットのルート
bb....bb：永続化ユニット名

説明

永続化ユニットのトランザクションタイプがJTAの場合，JTAデータソースを指定する必要があります。

対処

persistence.xmlのjta-data-sourceエレメント，システムプロパティejbserver.jpa.defaultJtaDsNameまたはシステムプロパティejbserver.jpa.overrideJtaDsNameに，スタンドアロンモジュールとしてデプロイされ，開始されているリソースアダプタの参照を正しく定義してください。Connector 1.0仕様に準拠したリソースアダプタを参照する場合は，「<リソースアダプタの表示名>」または「<リソースアダプタの別名>」を指定してください。Connector 1.5仕様に準拠したリソースアダプタを参照する場合は，「<リソースアダプタの表示名>!<コネクション定義識別子>」または「リソースアダプタの別名」を指定してください。

KDJE56528-E

A non-JTA data source must be specified when the transaction type of the persistence unit is RESOURCE_LOCAL. (persistence unit root = aa....aa, persistence unit name = bb....bb)

aa....aa：永続化ユニットのルート
bb....bb：永続化ユニット名

説明

永続化ユニットのトランザクションタイプがRESOURCE_LOCALの場合，非JTAデータソースを指定する必要があります。

対処

persistence.xmlのnon-jta-data-sourceエレメント，システムプロパティejbserver.jpa.defaultNonJtaDsNameまたはシステムプロパティejbserver.jpa.overrideNonJtaDsNameに，スタンドアロンモジュールとしてデプロイされ，開始されているリソースアダプタの参照を正しく定義してください。Connector 1.0仕様に準拠したリソースアダプタを参照する場合は，「<リソースアダプタの表示名>」または「<リソースアダプタの別名>」を指定してください。Connector 1.5仕様に準拠したリソースアダプタを参照する場合は，「<リソースアダプタの表示名>!<コネクション定義識別子>」または「リソースアダプタの別名」を指定してください。

KDJE56529-E

The JTA data source specified for the system property ejbserver.jpa.defaultJtaDsName or the system property ejbserver.jpa.overrideJtaDsName or the jta-data-source element in the persistence.xml file cannot be found. (persistence unit root = aa....aa, persistence unit name = bb....bb, JTA data source = cc....cc)

aa....aa：永続化ユニットのルート
bb....bb：永続化ユニット名
cc....cc：JTAデータソース

説明

persistence.xmlのjta-data-sourceエレメント，システムプロパティejbserver.jpa.defaultJtaDsNameまたはシステムプロパティejbserver.jpa.overrideJtaDsNameに指定されたJTAデータソースを見つけることができません。

対処

persistence.xmlのjta-data-sourceエレメント，システムプロパティejbserver.jpa.defaultJtaDsNameまたはシステムプロパティejbserver.jpa.overrideJtaDsNameに，スタンドアロンモジュールとしてデプロイされ，開始されているリソースアダプタの参照を正しく定義してください。Connector 1.0仕様に準拠したリソースアダプタを参照する場合は，「<リソースアダプタの表示名>」または「<リソースアダプタの別名>」を指定してください。Connector 1.5仕様に準拠したリソースアダプタを参照する場合は，「<リソースアダプタの表示名>!<コネクション定義識別子>」または「リソースアダプタの別名」を指定してください。

KDJE56530-E

The non-JTA data source specified for the system property ejbserver.jpa.defaultNonJtaDsName or the system property ejbserver.jpa.overrideNonJtaDsName or the non-jta-data-source element in the persistence.xml file cannot be found. (persistence unit root = aa....aa, persistence unit name = bb....bb, non-JTA data source = cc....cc)

aa....aa：永続化ユニットのルート
bb....bb：永続化ユニット名
cc....cc：非JTAデータソース

説明

persistence.xmlのnon-jta-data-sourceエレメント，システムプロパティejbserver.jpa.defaultNonJtaDsNameまたはシステムプロパティejbserver.jpa.overrideNonJtaDsNameに指定された非JTAデータソースを見つけることができません。

対処

persistence.xmlのnon-jta-data-sourceエレメント，システムプロパティejbserver.jpa.defaultNonJtaDsNameまたはシステムプロパティejbserver.jpa.overrideNonJtaDsNameに，スタンドアロンモジュールとしてデプロイされ，開始されているリソースアダプタの参照を正しく定義してください。Connector 1.0仕様に準拠したリソースアダプタを参照する場合は，「<リソースアダプタの表示名>」または「<リソースアダプタの別名>」を指定してください。Connector 1.5仕様に準拠したリソースアダプタを参照する場合は，「<リソースアダプタの表示名>!<コネクション定義識別子>」または「リソースアダプタの別名」を指定してください。

KDJE56531-E

The transaction support level of a resource adapter referenced as a JTA data source must be LocalTransaction or XATransaction. (persistence unit root = aa....aa, persistence unit name = bb....bb, JTA data source = cc....cc, resource adapter name = dd....dd)

aa....aa：永続化ユニットのルート
bb....bb：永続化ユニット名
cc....cc：JTAデータソース
dd....dd：リソースアダプタ名

説明

JTAデータソースとして参照されるリソースアダプタのトランザクションサポートレベルは，LocalTransactionまたはXATransactionである必要があります。

対処

JTAデータソースとして参照されるリソースアダプタのトランザクションサポートレベルが，LocalTransactionまたはXATransactionになっていることを確認してください。

KDJE56532-E

The transaction support level of a resource adapter referenced as a non-JTA data source must be NoTransaction. (persistence unit root = aa....aa, persistence unit name = bb....bb, non-JTA data source = cc....cc, resource adapter name = dd....dd)

aa....aa：永続化ユニットのルート
bb....bb：永続化ユニット名
cc....cc：非JTAデータソース
dd....dd：リソースアダプタ名

説明

非JTAデータソースとして参照されるリソースアダプタのトランザクションサポートレベルは，NoTransactionである必要があります。

対処

非JTAデータソースとして参照されるリソースアダプタのトランザクションサポートレベルが，NoTransactionになっていることを確認してください。

KDJE56533-E

The connection factory interface of a resource adapter referenced by a persistence unit must be javax.sql.DataSource. (persistence unit root = aa....aa, persistence unit name = bb....bb, data source = cc....cc, resource adapter name = dd....dd, connection factory interface = ee....ee)

aa....aa：永続化ユニットのルート
bb....bb：永続化ユニット名
cc....cc：データソース
dd....dd：リソースアダプタ名
ee....ee：コネクションファクトリインタフェース

説明

永続化ユニットから参照されるリソースアダプタのコネクションファクトリインタフェースは，javax.sql.DataSourceである必要があります。

対処

永続化ユニットから参照されるリソースアダプタのコネクションファクトリインタフェースが，javax.sql.DataSourceであることを確認してください。

KDJE56534-E

The transaction type of a persistence unit used by a container-managed entity manager must be JTA. (persistence unit root = aa....aa, persistence unit name = bb....bb, path of the WAR file or EJB-JAR file = cc....cc)

aa....aa：永続化ユニットのルート
bb....bb：永続化ユニット名
cc....cc：WARまたはEJB-JARのパス

説明

コンテナ管理のエンティティマネジャで使用される永続化ユニットのトランザクションタイプはJTAでなければなりません。

対処

コンテナ管理のエンティティマネジャで使用される永続化ユニットのトランザクションタイプがJTAに設定されていることを確認してください。

KDJE56535-E

A reference to an extended persistence context can only be defined with a stateful session bean. (persistence unit root = aa....aa, persistence unit name = bb....bb, path of the WAR file or EJB-JAR file = cc....cc, EJB name = dd....dd)

aa....aa：永続化ユニットのルート
bb....bb：永続化ユニット名
cc....cc：WARまたはEJB-JARのパス
dd....dd：EJB名（EJBの場合だけ）

説明

ステートフルセッションビーン以外で，拡張された永続化コンテキストのリファレンスを定義することはできません。

対処

ステートフルセッションビーン以外で，拡張された永続化コンテキストのリファレンスを定義していないかを確認してください。

KDJE56536-E

Deployment of persistence units included in a Web application has failed. (path of the Web application = aa....aa, cause = bb....bb)

aa....aa：Webアプリケーションのパス
bb....bb：原因

説明

Webアプリケーションに含まれる永続化ユニットのデプロイに失敗しました。

対処

原因に含まれるメッセージの対処に従ってください。

KDJE56538-E

An entity manager cannot be invoked from this method. (method = aa....aa)

aa....aa：メソッド

説明

このメソッドからエンティティマネジャを呼び出すことはできません。

対処

ユーザプログラムで，呼び出しが許可されていない場所からエンティティマネジャを呼び出していないか確認してください。

KDJE56539-E

PersistenceProvider#createContainerEntityManagerFactory method of the JPA provider threw an exception.(persistence unit name = aa....aa, persistence provider class name = bb....bb, exception = cc....cc)

aa....aa：永続化ユニット名
bb....bb：JPAプロバイダクラス名
cc....cc：例外

説明

JPAプロバイダのcreateContainerEntityManagerFactoryメソッドに例外が発生しました。

対処

原因となった例外を調査し，対処してください。

KDJE56700-I

すべてのログシーケンスを削除します。本当によろしいですか？

説明

すべてのログシーケンスのデータを削除してよいか確認するためのメッセージです。削除して問題ない場合は［OK］ボタンをクリックしてください。また，削除を中止する場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KDJE56701-I

すべてのログシーケンスを削除しました。

説明

すべてのログシーケンスのデータが削除されたことを表すメッセージです。

KDJE56702-I

性能データを削除します。
aa....aa
これより前のデータも削除します。

aa....aa：指定した性能データの問い合わせID

説明

指定した性能データ，およびそれ以前に記録された性能データを削除してよいか確認するためのメッセージです。削除して問題ない場合は［OK］ボタンをクリックしてください。また，削除を中止する場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KDJE56703-W

ウィンドウが開いているのでデータを削除しません。
aa....aa

aa....aa：削除されない性能データの問い合わせID

説明

aa....aaに表示された性能データは，該当ページがWebブラウザで表示中のため削除されません。aa....aa以外の性能データの削除処理は継続されます。

対処

aa....aaの性能データを削除する場合は，aa....aaの該当ページを表示しているWebブラウザを閉じてから，再度削除を実行してください。

KDJE56750-E

保存されているデータが不正です。

説明

保存されているデータが不正です。

対処

保守員に連絡してください。

KDJE56751-E

不適切な項目を検知しました。

説明

設定が不適切な項目を検知しました。

対処

保守員に連絡してください。

KDJE56752-E

モニタページの設定が不正です。

説明

モニタページの設定内容に不正な値を検知しました。

対処

Webブラウザを更新してください。問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KDJE56753-E

モニタページの処理でエラーが発生しました。
(aa....aa)

aa....aa：エラーコード

説明

モニタページの処理でエラーが発生しました。

対処

保守員に連絡してください。

KDJE56800-E

An undefined parameter has been specified for Client Performance Filter. (paramName = aa....aa)

aa....aa：パラメタの名前

説明

クライアント性能フィルタの設定に，定義されていない初期化パラメタ名aa....aaが指定されています。

対処

設定を見直してください。

KDJE56801-E

An invalid parameter value has been specified for Client Performance Filter. (paramName = aa....aa, paramValue = bb....bb)

aa....aa：パラメタの名前
bb....bb：パラメタの値

説明

クライアント性能フィルタの初期化パラメタの設定値が無効です。

対処

aa....aaの指定値bb....bbについて見直してください。詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 拡張編」の「9.4　クライアント性能モニタ機能の運用」を参照してください。

KDJE56802-E

This path is reserved for Client Performance Filter. (paramName = ignorePages, pathName = aa....aa)

aa....aa：パス

説明

クライアント性能モニタで予約されているパスaa....aaをignorePagesの設定で指定しました。

対処

パスaa....aaは指定できません。別のパス名を指定してください。

KDJE56803-E

Invalid mapping was found. (paramName = idAddrNameMapping, paramValue = aa....aa)

aa....aa：パラメタの値

説明

問い合わせIDのマッピングの設定で，IPアドレスまたは変換後の文字列に重複があります。

対処

IPアドレスと変換後の文字列は，必ず一意の関係になるように設定してください。

KDJE56804-I

Initialization of Client Performance Filter has started. (builtDate = aa....aa)

aa....aa：クライアント性能フィルタのビルド日時

説明

クライアント性能フィルタの初期化処理を開始します。

KDJE56805-I

Client Performance Filter initialized successfully.

説明

クライアント性能フィルタの初期化処理に成功しました。

KDJE56806-E

Initialization of Client Performance Filter has failed.

説明

クライアント性能フィルタの初期化処理に失敗しました。

対処

このメッセージが出力される際に同時に出力されているほかのメッセージの内容を確認して，クライアント性能フィルタの設定値を見直してください。

KDJE56900-I

The <body> tag was found.

説明

<body>タグを検知し，クライアント性能測定スクリプトが挿入されました。

KDJE56901-I

The <frameset> tag was found.

説明

<frameset>タグを検知し，クライアント性能測定スクリプトが挿入されました。

KDJE56902-I

A <frameset> tag attribute is invalid.

説明

<frameset>タグの属性に不正な値が指定されています。クライアント性能測定スクリプトは挿入されません。

KDJE56903-I

A Content-Encoding header was found.

説明

レスポンスヘッダにContent-Encodingヘッダを検知しました。クライアント性能測定スクリプトは挿入されません。

KDJE56904-I

The instance is not an acceptable class.

説明

クライアント性能フィルタに送信されたServletRequestおよびServletResponseのクラスが異なります。クライアント性能測定スクリプトは挿入されません。

KDJE56905-I

The content type is not a valid content type. (Content-Type = aa....aa)

aa....aa：Content-Typeヘッダの値

説明

コンテンツの種類がtext/htmlではありません。クライアント性能測定スクリプトは挿入されません。

KDJE56906-I

The status code is not a valid status code. (sc = aa....aa)

aa....aa：ステータスコードの値

説明

ステータスコードが200ではありません。クライアント性能測定スクリプトは挿入されません。

KDJE56907-I

The request method is not a valid request method. (Method = aa....aa)

aa....aa：リクエストメソッド

説明

リクエストメソッドがGETまたはPOSTではありません。クライアント性能測定スクリプトは挿入されません。

KDJE56908-I

The document does not contain a necessary HTML tag.

説明

フィルタのバッファ中に，必要なHTMLタグが検知できませんでした。クライアント性能測定スクリプトは挿入されません。

KDJE56909-I

A page has been ignored. (URL = aa....aa)

aa....aa：コンテキストルート以下のパス

説明

ignorePagesに指定されたURLにマッチしました。クライアント性能測定スクリプトは挿入されません。

KDJE56910-I

The browser is not a valid browser. (User-Agent = aa....aa)

aa....aa：User-Agentヘッダの値

説明

Webブラウザの種類がInternet Explorer 6以上ではありません。クライアント性能測定スクリプトは挿入されません。

KDJE56911-I

A page has been automatically generated. (URL = aa....aa)

aa....aa：コンテキストルート以下のパス

説明

クライアント性能フィルタでコンテンツを生成します。

KDJE56912-W

A servlet called the reset method for Client Performance Filter while the method was not usable for Client Performance Filter.

説明

レスポンスがコミットされている状態でreset()メソッドが実行されました。IllegalStateExceptionをスローします。

対処

サーブレットの実装を見直してください。例外を適切にハンドリングしている場合は問題ありません。

KDJE56913-W

A servlet called the resetBuffer method for Client Performance Filter while the method was not usable for Client Performance Filter.

説明

レスポンスがコミットされている状態で，resetBuffer()メソッドが実行されました。IllegalStateExceptionをスローします。

対処

サーブレットの実装を見直してください。例外を適切にハンドリングしている場合は問題ありません。

KDJE56914-W

A servlet called the setBufferSize method for Client Performance Filter while the method was not usable for Client Performance Filter.

説明

レスポンスがコミットされている状態で，setBufferSize()メソッドが実行されました。IllegalStateExceptionをスローします。

対処

サーブレットの実装を見直してください。例外を適切にハンドリングしている場合は問題ありません。

KDJE56915-W

A servlet called the getWriter method for Client Performance Filter while the method was not usable for Client Performance Filter.

説明

すでにgetOutputStream()メソッドが呼び出されている状態で，getWriter()メソッドが実行されました。IllegalStateExceptionをスローします。

対処

サーブレットの実装を見直してください。例外を適切にハンドリングしている場合は問題ありません。

KDJE56916-W

A servlet called the getOutputStream method for Client Performance Filter while the method was not usable for Client Performance Filter.

説明

すでにgetWriter()メソッドが呼び出されている状態で，getOutputStream()メソッドが呼ばれました。IllegalStateExceptionをスローします。

対処

サーブレットの実装を見直してください。例外を適切にハンドリングしている場合は問題ありません。

KDJE56917-E

Generation of a URL hash value has failed.

説明

URLのハッシュ値の生成に失敗しました。クライアント性能測定スクリプトは挿入されません。

対処

保守員に連絡してください。

KDJE56918-E

Generation of a request ID has failed.

説明

リクエストIDの生成に失敗しました。クライアント性能測定スクリプトは挿入されません。

対処

Cosminexus Performance Tracerが正しく動作していないおそれがあります。Cosminexus Performance Tracerが正しくインストールされ，正しく動作しているかどうかを確認してください。

KDJE56919-E

An attempt to convert data, buffered by Client Performance Filter, to a character string has failed.

説明

バッファされたデータをクライアント性能フィルタで扱う文字列に変換する処理に失敗しました。クライアント性能測定スクリプトは挿入されません。

対処

サーブレットのServletResponseに対する文字セットの設定を見直してください。

KDJE56920-I

The Log Sequence Cookie was not found.

説明

クライアント性能モニタを適用していないサイトがWebブラウザに表示されたことを検知しました。新しいログシーケンスを生成します。

KDJE56921-I

The response buffer is full. (size = aa....aa)

aa....aa：バッファのサイズ

説明

データ量がクライアント性能フィルタのバッファサイズを超えました。クライアント性能フィルタのバッファの内容をコミットします。

KDJE56922-I

The ID aa....aa has been converted to bb....bb.

aa....aa：IPアドレス変換前の問い合わせID
bb....bb：IPアドレス変換後の問い合わせID

説明

設定規則に従って，問い合わせIDがaa....aaからbb....bbに変換されました。

KDJE56923-I

The Content-Length settings have been deleted.

説明

Content Lengthの設定を削除しました。

KDJE56924-E

Client Performance Filter caught an IOException.

説明

クライアント性能フィルタがIOExceptionをキャッチしました。

対処

クライアント性能フィルタで例外が発生した要因をログファイルなどの資料から調査してください。

インプロセスHTTPサーバ，または簡易Webサーバを使用している場合，クライアント性能フィルタからコンテンツを出力している途中で，ブラウザの操作か内部的処理かに関係なくWebブラウザからコネクションが切断されると，このメッセージが出力されることがあります。この場合，対処は不要です。

KDJE56925-E

Client Performance Filter caught a ServletException.

説明

クライアント性能フィルタがServletExceptionをキャッチしました。

対処

保守員に連絡してください。

KDJE56926-I

The response has already been committed.

説明

クライアント性能測定スクリプトが挿入される前に，すでにレスポンスがコミットされていました。クライアント性能測定スクリプトは挿入されません。

KDJE56927-I

The servlet path is invalid.

説明

サーブレットパスとして，先頭文字がスラッシュ（/）で始まる文字列を取得できませんでした。クライアント性能測定スクリプトは挿入されません。

KDJE57000-E

必要なオブジェクトが見つかりませんでした。

説明

クライアント性能測定スクリプトまたはモニタページの実行に必要なオブジェクトが不足しています。クライアント性能測定スクリプトまたはモニタページの動作を中止します。

対処

Webブラウザを更新してください。問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KDJE57001-E

データの書き込みに失敗しました。

説明

user Data領域の書き込みに失敗しました。Webブラウザで制限されているデータサイズを超えているおそれがあります。

対処

保守員に連絡してください。

KDJE57002-E

クライアント性能測定スクリプトでエラーが発生しました。アプリケーションの動作を継続します。(aa....aa)

aa....aa：エラーコード

説明

クライアント性能測定スクリプトでエラーが発生しました。クライアント性能測定スクリプトの動作を中止して，クライアント性能測定スクリプトを適用しているWebアプリケーションに制御を返します。

対処

保守員に連絡してください。

KDJE58300-E

The specified property value is invalid. (resource adapter = aa....aa, property = bb....bb, value = cc....cc)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：プロパティ名
cc....cc：指定した値

説明

TP1インバウンドアダプタのプロパティに不正な値が指定されました。

対処

プロパティに適切な値を設定してください。

KDJE58301-W

The specified property value is invalid. The default value will be used. (resource adapter = aa....aa, property = bb....bb, specified value = cc....cc, default value = dd....dd)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：プロパティ名
cc....cc：指定した値
dd....dd：デフォルト値

説明

TP1インバウンドアダプタのプロパティに不正な値が指定されました。デフォルト値を使用します。

対処

デフォルト値での動作に問題がある場合は，リソースアダプタを停止してプロパティの値を設定し直し，再度リソースアダプタを開始してください。

KDJE58302-E

A required property value is not specified. (resource adapter = aa....aa, property = bb....bb)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：プロパティ名

説明

設定が必要なプロパティが指定されていません。

対処

設定が必要なプロパティを指定してください。

KDJE58303-E

On the J2EE server, there is already a TP1 Inbound Adapter that has the same service group name.(resource adapter = aa....aa, service group = bb....bb)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：リソースアダプタのサービスグループ名

説明

TP1インバウンドアダプタに指定したサービスグループ名は，すでにほかのTP1インバウンドアダプタが使用しています。

対処

開始に失敗したTP1インバウンドアダプタに指定したサービスグループ名の設定を見直し，プロパティの値を訂正したあと，再度リソースアダプタを開始してください。

KDJE58304-E

On the TP1 Inbound Adapter, there is already a service that has the same service name. (resource adapter = aa....aa, service group = bb....bb, service = cc....cc)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：リソースアダプタのサービスグループ名
cc....cc：MDB（サービス）のサービス名

説明

MDB（サービス）のActivationSpecに指定したサービス名は，同じサービスグループ内で，すでにほかのMDB（サービス）が使用しています。

対処

開始に失敗したMDB（サービス）のサービス名の設定を見直し，プロパティの値を訂正したあと，再度J2EEアプリケーションを開始してください。

KDJE58350-I

The TP1 Inbound Adapter started. (resource adapter = aa....aa, service group = bb....bb, scd_port = cc....cc, trn_port = dd....dd)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：リソースアダプタのサービスグループ名
cc....cc：RPC要求を待ち受けるポートのポート番号
dd....dd：同期点電文を待ち受けるポートのポート番号

説明

TP1インバウンド連携機能を開始しました。

KDJE58351-I

The TP1 Inbound Adapter ended. (resource adapter = aa....aa, service group = bb....bb, scd_port = cc....cc, trn_port = dd....dd)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：リソースアダプタのサービスグループ名
cc....cc：RPC要求を待ち受けるポートのポート番号
dd....dd：同期点電文を待ち受けるポートのポート番号

説明

TP1インバウンド連携機能を終了しました。

KDJE58352-E

The port aa....aa for the TP1 Inbound Adapter could not be opened. (resource adapter = bb....bb, service group = cc....cc)

aa....aa：TP1インバウンドアダプタのプロパティscd_portまたはtrn_portに設定したポート番号
bb....bb：リソースアダプタの表示名
cc....cc：リソースアダプタのサービスグループ名

説明

TP1インバウンド連携機能の開始時にOpenTP1からの通信を待ち受けるポートを開けませんでした。すでにポートが使用されている可能性があります。リソースアダプタの開始を中断します。

対処

TP1インバウンドアダプタのプロパティscd_portまたはtrn_portに設定したポート番号がすでに使用されていないかを確認してください。すでに使用されている場合は，そのポート番号のポートを使用しているアプリケーションを停止するか，scd_portまたはtrn_portに別のポート番号を指定して，再度リソースアダプタを開始してください。

KDJE58354-E

An error occurred while the request was being received. (resource adapter = aa....aa, service group = bb....bb, service = cc....cc, client = dd....dd:ee....ee, RootAP CommNo = ff....ff, exception = gg....gg, read count = hh....hh)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：サービスグループ名（サービスグループ名が判別できない場合は，半角ハイフン（-）が表示されます）
cc....cc：サービス名（サービス名が判別できない場合は，半角ハイフン（-）が表示されます）
dd....dd：OpenTP1のIPアドレス
ee....ee：OpenTP1のlistenポート番号（listenポート番号が判別できない場合は，半角ハイフン（-）が表示されます）
ff....ff：ルートAP情報のCommNo
gg....gg：発生したエラーの情報
hh....hh：コネクションごとのreadメソッドの発行回数

説明

TP1インバウンド連携機能でRPC要求受信中にタイムアウトやコネクションの切断などの通信上の問題が発生したため，RPC要求の受信を中断しました。

コネクションが確立済みの場合は，コネクションを切断します。

対処

通信路やOpenTP1に問題がないかを確認し，問題を取り除いてください。

KDJE58355-E

The request data is invalid. (resource adapter = aa....aa, service group = bb....bb, service = cc....cc, client = dd....dd:ee....ee, RootAP CommNo = ff....ff, detail = gg....gg)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：サービスグループ名（サービスグループ名が判別できない場合は，半角ハイフン（-）が表示されます）
cc....cc：サービス名（サービス名が判別できない場合は，半角ハイフン（-）が表示されます）
dd....dd：OpenTP1のIPアドレス
ee....ee：OpenTP1のlistenポート番号（listenポート番号が判別できない場合は，半角ハイフン（-）が表示されます）
ff....ff：ルートAP情報のCommNo
gg....gg：詳細情報

説明

TP1インバウンド連携機能のRPC要求受信中に，不正なデータを受信しました。OpenTP1の設定に誤りがあるか，OpenTP1ではないクライアントが接続されています。

受信したデータを破棄し，コネクションを切断します。

対処

詳細情報を確認して次の対処をしてください。

header:受信したヘッダの内容（16進数12けた）

不正なクライアントが接続していないか確認してください。不正なクライアントが接続していた場合，クライアントを接続しないように修正してください。

Scheduler direct function is not used.

ユーザサービスネットワーク定義によるスケジューラダイレクト機能を使用していることを確認してください。

dc_rpc_call function is not used.

dc_rpc_call関数を使用してサービスを呼び出していることを確認してください。

It is not the first request data.

TP1インバウンドアダプタが受信したRPC要求電文が，先頭の電文ではなく，途中の電文であった可能性があります。RPC要求を再度実行してください。

An illegal client is connected.（保守情報）

不正なクライアントが接続していないか確認してください。不正なクライアントが接続していない場合は保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE58356-E

The request data is not supported. (resource adapter = aa....aa, service group = bb....bb, service = cc....cc, client = dd....dd:ee....ee, RootAP CommNo = ff....ff, detail = gg....gg)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：サービスグループ名
cc....cc：サービス名
dd....dd：OpenTP1のIPアドレス
ee....ee：OpenTP1のlistenポート番号
ff....ff：ルートAP情報のCommNo
gg....gg：詳細情報

説明

TP1インバウンド連携機能でRPC要求受信中にサポートしていないデータを受信しました。

受信したRPC要求を破棄し，コネクションを切断します。

対処

詳細情報を確認して次の対処をしてください。

The value of the flags argument of the dc_rpc_call function is illegal.

dc_rpc_call関数の引数flagsにDCNOFLAGSかDCNOFLAGS | DCRPC_TPNOTRANを指定していることを確認してください。

Version of OpenTP1 is not supported.

OpenTP1のバージョンがサポートバージョンであることを確認してください。

User data compression function is not supported.

ユーザデータ圧縮機能（システム共通定義のrpc_datacompオペランドにY）を使用していないことを確認してください。

TP1/Online Tester is not supported.

OpenTP1がオンラインテスタを使用していないことを確認してください。

KDJE58357-E

The service group name specified in the request is invalid. (resource adapter = aa....aa, service group = bb....bb, service = cc....cc, client = dd....dd:ee....ee, RootAP CommNo = ff....ff)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：サービスグループ名
cc....cc：サービス名
dd....dd：OpenTP1のIPアドレス
ee....ee：OpenTP1のlistenポート番号
ff....ff：ルートAP情報のCommNo

説明

TP1インバウンド連携機能で受信したRPC要求のサービスグループ名が不正です。

TP1インバウンドアダプタのプロパティservice_groupに指定したサービスグループ名か，RPC要求のサービスグループ名のどちらかに誤りがあります。

受信したRPC要求を破棄し，コネクションを切断します。

対処

dc_rpc_call関数の引数groupに指定したサービスグループ名，およびTP1インバウンドアダプタのプロパティservice_groupに設定したサービスグループ名が正しいかを確認してください。

dc_rpc_call関数の引数groupに指定したサービスグループ名が誤っていた場合，問題を取り除いたあと，再度電文を送信し直してください。

リソースアダプタのプロパティに設定したサービスグループ名が誤っていた場合，一度リソースアダプタを停止し，プロパティの値を変更したあと，再度リソースアダプタを開始してください。

なお，サービスグループ名が不正の場合，OpenTP1はRPC要求を再送します。そのため，このエラーメッセージは，OpenTP1から再送された回数分だけ出力されます。

KDJE58358-E

A timeout occurred while the request was being received. (resource adapter = aa....aa, service group = bb....bb, service = cc....cc, client = dd....dd:ee....ee, RootAP CommNo = ff....ff)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：サービスグループ名
cc....cc：サービス名
dd....dd：OpenTP1のIPアドレス
ee....ee：OpenTP1のlistenポート番号
ff....ff：ルートAP情報のCommNo

説明

TP1インバウンド連携機能でRPC要求の受信中にタイムアウトが発生しました。

受信中のRPC要求を破棄し，コネクションを切断します。

対処

通信路やOpenTP1に問題がないかを確認し，問題を取り除いてください。

また，TP1インバウンドアダプタのプロパティrpc_receive_timeoutに設定したRPC要求受信のタイムアウトの値に問題がないかを確認してください。問題があった場合は，一度リソースアダプタを停止し，プロパティの値を変更したあと，再度リソースアダプタを開始してください。

KDJE58359-E

There is not enough space in the buffer to process the request. (resource adapter = aa....aa, service group = bb....bb, service = cc....cc, client = dd....dd:ee....ee, RootAP CommNo = ff....ff)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：サービスグループ名
cc....cc：サービス名
dd....dd：OpenTP1のIPアドレス
ee....ee：OpenTP1のlistenポート番号
ff....ff：ルートAP情報のCommNo

説明

TP1インバウンド連携機能でのRPC要求の受信に必要なバッファの領域が一時的に不足しています。

受信中のRPC要求を破棄し，コネクションを切断します。

対処

一時的にRPC要求の処理用の電文組み立てリストが不足しています。再度RPC要求を送信し直してください。このメッセージが続けて出力される場合は，電文受信開始から終了までのタイムアウト時間（rpc_receive_timeout）を目安にしばらく時間を空けてから再度RPC要求を送信するか，一度リソースアダプタを停止して再度開始してください。

KDJE58360-E

The number of received requests exceeds the waiting schedule queue limit. The request failed. (resource adapter = aa....aa, service group = bb....bb, service = cc....cc, client = dd....dd:ee....ee, RootAP CommNo = ff....ff)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：サービスグループ名
cc....cc：サービス名
dd....dd：OpenTP1のIPアドレス
ee....ee：OpenTP1のlistenポート番号
ff....ff：ルートAP情報のCommNo

説明

TP1インバウンド連携機能で処理待ちのRPC要求の数がスケジュールキューのサイズに達しています。新たに受信したRPC要求を破棄します。

対処

TP1インバウンドアダプタのプロパティqueue_max_lengthに設定したスケジュールキューのサイズの設定が適切かどうかを見直してください。

設定値が不適切な場合，一度J2EEアプリケーションを停止し，プロパティの値を変更したあと，再度J2EEアプリケーションを開始してください。

KDJE58361-W

The number of queued requests has reached the warning level. (resource adapter = aa....aa, service group = bb....bb, service = cc....cc, rate = dd....dd, current value = ee....ee, max = ff....ff, next warn interval = gg....gg)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：リソースアダプタのサービスグループ名
cc....cc：MDB（サービス）のサービス名
dd....dd：現在の使用率
ee....ee：現在の値
ff....ff：最大値
gg....gg：次回警告までの間隔

説明

TP1インバウンド連携機能のスケジュールキューに滞留中のRPC要求の割合が警告域に達しています。

対処

TP1インバウンドアダプタのプロパティqueue_max_lengthに設定したスケジュールキューのサイズの設定が適切かどうかを見直してください。

また，このメッセージが頻繁に出力される場合，TP1インバウンドアダプタのプロパティに設定したstay_watch_queue_rate，およびstay_watch_check_intervalが適切かどうかを見直してください。

設定値が不適切な場合，一度J2EEアプリケーションを停止し，プロパティの値を変更したあと，再度J2EEアプリケーションを開始してください。

KDJE58362-E

The service name specified in the request is invalid. (resource adapter = aa....aa, service group = bb....bb, service = cc....cc, client = dd....dd:ee....ee, RootAP CommNo = ff....ff)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：サービスグループ名
cc....cc：サービス名
dd....dd：OpenTP1のIPアドレス
ee....ee：OpenTP1のlistenポート番号
ff....ff：ルートAP情報のCommNo

説明

TP1インバウンド連携機能で受信したRPC要求のサービス名が不正です。次の要因が考えられます。

MDB（サービス）のActivationSpecのプロパティserviceに指定したサービス名またはRPC要求のサービス名のどちらかに誤りがある。

J2EEアプリケーション（MDB）が存在しないか，または動作中ではない。

受信したRPC要求を破棄し，コネクションを切断します。

対処

次の内容を確認してください。

dc_rpc_call関数の引数serviceに指定したサービス名が正しいことを確認してください。サービス名が誤っていた場合は，問題を取り除いたあと，再度RPC要求を送信し直してください。サービス名が正しい場合は，MDB（サービス）が動作しているかを確認してください。

MDB（サービス）のActivationSpecのプロパティserviceに指定したサービス名が正しいことを確認してください。サービス名が誤っていた場合，一度J2EEアプリケーションを停止し，サービス名を訂正したあと，再度J2EEアプリケーションを開始してください。

MDB（サービス）が動作していない場合は，J2EEアプリケーションを開始してください。

KDJE58363-E

Transaction linkage could not be started. (resource adapter = aa....aa, service group = bb....bb, service = cc....cc, client = dd....dd:ee....ee, RootAP CommNo = ff....ff)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：サービスグループ名
cc....cc：サービス名
dd....dd：OpenTP1のIPアドレス
ee....ee：OpenTP1のlistenポート番号
ff....ff：ルートAP情報のCommNo

説明

OpenTP1とのトランザクション連携ができません。

対処

OpenTP1とのトランザクション連携をする場合は，usrconf.properties（J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル）のejbserver.distributedtx.XATransaction.enabledキーにtrueを指定してください。

KDJE58400-E

An attempt to connect with OpenTP1 has failed. (resource adapter = aa....aa, service group = bb....bb, service = cc....cc, client = dd....dd:ee....ee, RootAP CommNo = ff....ff, exception = gg....gg)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：サービスグループ名（サービスグループ名が判別できない場合は，半角ハイフン（-）が表示されます）
cc....cc：サービス名（サービス名が判別できない場合は，半角ハイフン（-）が表示されます）
dd....dd：OpenTP1のIPアドレス
ee....ee：OpenTP1のlistenポート番号
ff....ff：ルートAP情報のCommNo
gg....gg：発生した例外の情報

説明

TP1インバウンド連携機能で受信したRPC要求の応答を試みましたが，OpenTP1との接続に失敗しました。

応答を破棄します。

対処

OpenTP1が正常に稼働しているか，およびOpenTP1とTP1インバウンドアダプタとの通信路に問題が発生していないかを確認してください。

負荷の集中によるポートの枯渇など，一時的な通信路の問題の場合，応答送信時のリトライによってOpenTP1との接続に成功する可能性があります。

応答送信時のリトライ間隔（send_retry_interval）およびリトライ回数（send_retry_count）の設定が適切かどうか見直してください。

OpenTP1および通信路に問題がない場合，TP1インバウンドアダプタの送信コネクションのタイムアウト時間（connection_timeout）の設定が適切かどうか確認してください。

KDJE58401-E

An error occurred while the RPC response data was being sent to OpenTP1. (resource adapter = aa....aa, service group = bb....bb, service = cc....cc, client = dd....dd:ee....ee, RootAP CommNo = ff....ff, exception = gg....gg)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：サービスグループ名（サービスグループ名が判別できない場合は，半角ハイフン（-）が表示されます）
cc....cc：サービス名（サービス名が判別できない場合は，半角ハイフン（-）が表示されます）
dd....dd：OpenTP1のIPアドレス
ee....ee：OpenTP1のlistenポート番号
ff....ff：ルートAP情報のCommNo
gg....gg：発生した例外の情報

説明

TP1インバウンド連携機能で受信したRPC要求の応答を試みましたが，電文を送信中にエラーが発生しました。

送信のコネクションを切断し，応答を破棄します。

対処

OpenTP1とのコネクションが切断された可能性があります。OpenTP1とTP1インバウンドアダプタとの通信路に問題がないことを確認してください。問題がない場合，TP1インバウンドアダプタの送信タイムアウト時間（tcp_send_timeout）の設定が適切かどうかを確認してください。

KDJE58402-W

An attempt to connect with OpenTP1 has failed. The connecting will retry. (resource adapter = aa....aa, service group = bb....bb, service = cc....cc, client = dd....dd:ee....ee, RootAP CommNo = ff....ff, exception = gg....gg, retry count = hh....hh, retry interval = ii....ii)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：サービスグループ名（サービスグループ名が判別できない場合は，半角ハイフン（-）が表示されます）
cc....cc：サービス名（サービス名が判別できない場合は，半角ハイフン（-）が表示されます）
dd....dd：OpenTP1のIPアドレス
ee....ee：OpenTP1のlistenポート番号
ff....ff：ルートAP情報のCommNo
gg....gg：発生した例外の情報
hh....hh：リトライする回数
ii....ii：リトライする間隔

説明

TP1インバウンド連携機能で受信したRPC要求の応答を試みましたが，OpenTP1との接続に失敗しました。

リトライします。

対処

OpenTP1が正常に稼働しているか，およびOpenTP1とTP1インバウンドアダプタとの通信路に問題が発生していないかを確認してください。

KDJE58403-W

An error occurred while the RPC response data was being sent to OpenTP1. The sending will retry. (resource adapter = aa....aa, service group = bb....bb, service = cc....cc, client = dd....dd:ee....ee, RootAP CommNo = ff....ff, exception = gg....gg, retry count = hh....hh, retry interval = ii....ii)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：サービスグループ名（サービスグループ名が判別できない場合は，半角ハイフン（-）が表示されます）
cc....cc：サービス名（サービス名が判別できない場合は，半角ハイフン（-）が表示されます）
dd....dd：OpenTP1のIPアドレス
ee....ee：OpenTP1のlistenポート番号
ff....ff：ルートAP情報のCommNo
gg....gg：発生した例外の情報
hh....hh：リトライする回数
ii....ii：リトライする間隔

説明

TP1インバウンド連携機能で受信したRPC要求の応答を試みましたが，電文を送信中にエラーが発生しました。

リトライします。

対処

OpenTP1とのコネクションが切断された可能性があります。OpenTP1とTP1インバウンドアダプタとの通信路に問題がないかどうかを確認してください。

KDJE58450-I

The service started. (resource adapter = aa....aa, service group = bb....bb, service = cc....cc)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：リソースアダプタのサービスグループ名
cc....cc：MDB（サービス）のサービス名

説明

MDB（サービス）を開始しました。

KDJE58452-W

The maximum for the message endpoint instance pool exceeds the number of message processing threads that can be executed at the same time. (resource adapter = aa....aa, service group = bb....bb, service = cc....cc, poolsize = dd....dd, threads = ee....ee)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：リソースアダプタのサービスグループ名
cc....cc：MDB（サービス）のサービス名
dd....dd：MDB（サービス）のインスタンスプールの最大数
ee....ee：MDB（サービス）呼び出しスレッドの最大数

説明

MDB（サービス）のインスタンスプールの最大数の合計がMDB（サービス）呼び出しスレッドの最大数を超えています。

この状態で動作を続けると，RPC要求の実行時にMDB（サービス）呼び出しスレッドが割り当てられなくなる場合があります。

対処

「MDB（サービス）呼び出しスレッドの最大数 ≧ MDB（サービス）のインスタンスプールの最大数の総和」となるように設定を変更してください。

KDJE58453-I

The service ended. (resource adapter = aa....aa, service group = bb....bb, service = cc....cc)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：リソースアダプタのサービスグループ名
cc....cc：MDB（サービス）のサービス名

説明

MDB（サービス）を終了しました。

KDJE58455-E

The service was forcibly stopped. (resource adapter = aa....aa, service group = bb....bb, service = cc....cc, client = dd....dd:ee....ee, RootAP CommNo = ff....ff)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：サービスグループ名
cc....cc：サービス名
dd....dd：OpenTP1のIPアドレス
ee....ee：OpenTP1のlistenポート番号
ff....ff：ルートAP情報のCommNo

説明

実行中のMDB（サービス）を強制終了しました。

停止処理を続行します。

対処

実行中のMDB（サービス）を破棄する場合，対処は不要です。MDB（サービス）を実行完了させる場合は，強制終了後にMDB（サービス）を開始して，再度MDB（サービス）を呼び出してください。

KDJE58456-E

An error occurred while the service was being called. (resource adapter = aa....aa, service group = bb....bb, service = cc....cc, client = dd....dd:ee....ee, RootAP CommNo = ff....ff)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：サービスグループ名
cc....cc：サービス名
dd....dd：OpenTP1のIPアドレス
ee....ee：OpenTP1のlistenポート番号
ff....ff：ルートAP情報のCommNo

説明

終了中のMDB（サービス）が呼び出されました。

対処

MDB（サービス）を実行しない場合は対処不要です。MDB（サービス）を実行したい場合は，終了中のMDB（サービス）の終了後に再開始して再度MDB（サービス）を呼び出してください。

KDJE58457-E

A timeout occurred during execution of the service. The service will now be forcibly stopped. (resource adapter = aa....aa, service group = bb....bb, service = cc....cc, client = dd....dd:ee....ee, RootAP CommNo = ff....ff)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：サービスグループ名
cc....cc：サービス名
dd....dd：OpenTP1のIPアドレス
ee....ee：OpenTP1のlistenポート番号
ff....ff：ルートAP情報のCommNo

説明

MDB（サービス）の実行中にタイムアウトが発生しました。

対処

タイムアウトの設定値が適切かを見直してください。適切である場合，対処は不要です。

KDJE58459-E

A system exception occurred during execution of the service. (resource adapter = aa....aa, service group = bb....bb, service = cc....cc, client = dd....dd:ee....ee, RootAP CommNo = ff....ff, exception = gg....gg)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：サービスグループ名
cc....cc：サービス名
dd....dd：OpenTP1のIPアドレス
ee....ee：OpenTP1のlistenポート番号
ff....ff：ルートAP情報のCommNo
gg....gg：発生した例外の情報

説明

MDB（サービス）でシステム例外が発生しました。

対処

例外の原因を取り除き，例外が発生しないようにしてください。

KDJE58501-E

A timeout occurred while waiting for a response to a temporary close request. (resource adapter = aa....aa, listen port = bb....bb)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：listenポート番号

説明

一時クローズ処理の応答待ち状態になってから，一時クローズ応答の最大待ち時間を経過しても一時クローズ応答を受信できませんでした。

該当するコネクションを強制的に切断します。

対処

通信路やOpenTP1に問題がないか確認し，問題を取り除いてください。

このメッセージの前後に同じコネクションでKDJE58354-Eが出力されている場合，OpenTP1からの電文を受信中に，このタイムアウトを迎えた可能性があります。その場合，一時クローズ応答の最大待ち時間が適切かどうか確認し，問題があれば再設定してください。

KDJE58502-I

A connection to the OpenTP1 has been established. (resource adapter = aa....aa, listen port = bb....bb, client = cc....cc:dd....dd)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：listenポート番号
cc....cc：OpenTP1のIPアドレス
dd....dd：OpenTP1のlistenポート番号（listenポート番号が判別できない場合は，半角ハイフン（-）が表示されます）

説明

OpenTP1とのコネクションを接続しました。

KDJE58503-I

A connection to the OpenTP1 has been disconnected. (resource adapter = aa....aa, listen port = bb....bb, client = cc....cc:dd....dd)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：listenポート番号
cc....cc：OpenTP1のIPアドレス
dd....dd：OpenTP1のlistenポート番号（listenポート番号が判別できない場合は，半角ハイフン（-）が表示されます）

説明

OpenTP1とのコネクションが切断しました。

KDJE58550-E

Transaction linkage could not be started. (resource adapter = aa....aa, client = bb....bb:cc....cc, TRNGID = dd....dd)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：OpenTP1のIPアドレス
cc....cc：OpenTP1のlistenポート番号
dd....dd：トランザクショングローバル識別子

説明

OpenTP1とのトランザクション連携ができません。

対処

OpenTP1とのトランザクション連携をする場合は，usrconf.properties（J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル）のejbserver.distributedtx.XATransaction.enabledキーにtrueを指定してください。

KDJE58551-E

An unexpected exception occurred. (resource adapter = aa....aa, client = bb....bb:cc....cc, global transaction ID = dd....dd, method = ee....ee, detail = ff....ff)

aa....aa：リソースアダプタの表示名
bb....bb：OpenTP1のIPアドレス
cc....cc：OpenTP1のlistenポート番号
dd....dd：OpenTP1のグローバルトランザクションID
ee....ee：メソッド名
ff....ff：詳細情報

説明

予期しない例外が発生しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KDJE59100-W

An invalid value is specified in the property. (property name = aa....aa, value = bb....bb, default value = cc....cc)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：指定された文字列
cc....cc：プロパティのデフォルト値

説明

JavaMailが利用するプロパティの値が不正です。プロパティの値としてデフォルト値を利用します。

プロパティ名がmail.smtp.connectiontimeout，mail.pop3.connectiontimeout，mail.smtp.timeout，またはmail.pop3.timeoutの場合，プロパティのデフォルト値にはINFINITEを出力します。

対処

プロパティの設定を確認し，適切な値を指定してください。

KDJE59101-E

An attempt to connect to the SMTP server failed. (host = aa....aa, port = bb....bb, connection timeout = cc....cc, message = dd....dd)

aa....aa：指定されたホスト名
bb....bb：指定されたポート番号
cc....cc：コネクション接続までのタイムアウト値
dd....dd：発生した例外のgetMessage()の結果

説明

JavaMailはSMTPサーバとの接続に失敗しました。

ユーザによってプロパティmail.smtp.connectiontimeoutが指定されなかった場合，タイムアウト値には-1を出力します。

対処

ホスト名，ポート番号，およびプロパティmail.smtp.connectiontimeoutの指定値を見直してください。ホスト名，ポート番号，プロパティの指定値に問題がない場合，ネットワークの環境設定を見直してください。

KDJE59102-E

An attempt to disconnect from the SMTP server failed. (host = aa....aa, port = bb....bb, message = cc....cc)

aa....aa：ホスト名
bb....bb：ポート番号
cc....cc：発生した例外のgetMessage()の結果

説明

JavaMailはSMTPサーバとのコネクションの切断に失敗しました。

対処

ネットワークの環境設定を見直してください。

KDJE59103-E

An attempt to connect to the POP3 server failed. (host = aa....aa, port = bb....bb, connection timeout = cc....cc, message = dd....dd)

aa....aa：指定されたホスト名
bb....bb：指定されたポート番号
cc....cc：コネクション接続までのタイムアウト値
dd....dd：発生した例外のgetMessage()の結果

説明

JavaMailはPOP3サーバとの接続に失敗しました。

ユーザによってプロパティmail.pop3.connectiontimeoutが指定されなかった場合，タイムアウト値には-1を出力します。

対処

ホスト名，ポート番号，およびプロパティmail.pop3.connectiontimeoutの指定値を見直してください。ホスト名，ポート番号，プロパティの指定値に問題がない場合，ネットワークの環境設定を見直してください。

KDJE59104-E

An attempt to disconnect from the POP3 server failed. (host = aa....aa, port = bb....bb, message = cc....cc)

aa....aa：ホスト名
bb....bb：ポート番号
cc....cc：発生した例外のgetMessage()の結果

説明

JavaMailはPOP3サーバとのコネクションの切断に失敗しました。

対処

ネットワークの環境設定を見直してください。

KDJE59105-E

An exception occurred during communication with the SMTP server. (communication processing = aa....aa, timeout = bb....bb, message = cc....cc)

aa....aa：通信処理を示す文字列
bb....bb：通信のタイムアウト値
cc....cc：発生した例外のgetMessage()の結果

説明

JavaMailとSMTPサーバとの通信中に例外が発生しました。

aa....aaに出力される内容と対応する通信処理については，「付録C.1　SMTPに関するメッセージの場合」を参照してください。

ユーザによってプロパティmail.smtp.timeoutが指定されなかった場合，タイムアウト値には-1を出力します。

対処

タイムアウトが発生した場合は，プロパティmail.smtp.timeoutの指定値を見直してください。それ以外の場合は，ネットワークの環境設定を見直してください。

KDJE59106-E

An exception occurred during communication with the POP3 server. (communication processing = aa....aa, timeout = bb....bb, message = cc....cc)

aa....aa：通信処理を示す文字列
bb....bb：通信のタイムアウト値
cc....cc：発生した例外のgetMessage()の結果

説明

JavaMailとPOP3サーバとの通信中に例外が発生しました。

aa....aaに出力される内容と対応する通信処理については，「付録C.2　POP3に関するメッセージの場合」を参照してください。

ユーザによってプロパティmail.pop3.timeoutが指定されなかった場合，タイムアウト値には-1を出力します。

対処

タイムアウトが発生した場合は，プロパティmail.pop3.timeoutの指定値を見直してください。それ以外の場合は，ネットワークの環境設定を見直してください。

KDJE59107-E

While trying to connect with the SMTP server, JavaMail received an abnormal response code. (response = aa....aa, response code = bb....bb)

aa....aa：サーバから渡されたレスポンス
bb....bb：正常終了となるレスポンスコード

説明

SMTPサーバと接続したことを確認する処理で，JavaMailが異常値のレスポンスコードを受け取りました。

サーバから渡されたレスポンスについては，レスポンスコードを出力します。

対処

SMTPサーバから渡されたレスポンスおよびログと，SMTPサーバのマニュアルを参照して原因を調査し，対策してください。

KDJE59108-E

While trying to communicate with the SMTP server, JavaMail received an abnormal response code. (communication processing = aa....aa, response = bb....bb, response code = cc....cc)

aa....aa：通信処理を示す文字列
bb....bb：サーバから渡されたレスポンス
cc....cc：正常終了となるレスポンスコード

説明

SMTPサーバとの通信時に，JavaMailが異常値のレスポンスコードを受け取りました。

サーバから渡されたレスポンスについては，レスポンスコードを出力します。

aa....aaに出力される内容と対応する通信処理については，「付録C.1　SMTPに関するメッセージの場合」を参照してください。

対処

SMTPサーバから渡されたレスポンスおよびログと，SMTPサーバのマニュアルを参照して原因を調査し，対策してください。

KDJE59109-E

While trying to connect with the POP3 server, JavaMail received an abnormal response code. (response = aa....aa)

aa....aa：サーバから渡されたレスポンス

説明

POP3サーバと接続したことを確認する処理で，JavaMailが異常値のレスポンスコードを受け取りました。

サーバから渡されたレスポンスについては，レスポンスコードを出力します。

対処

POP3サーバから渡されたレスポンスおよびログと，POP3サーバのマニュアルを参照して原因を調査し，対策してください。

KDJE59110-E

While trying to communicate with the POP3 server, JavaMail received an abnormal response code. (communication processing = aa....aa, response = bb....bb)

aa....aa：通信処理を示す文字列
bb....bb：サーバから渡されたレスポンス

説明

POP3サーバとの通信時に，JavaMailが異常値のレスポンスコードを受け取りました。

サーバから渡されたレスポンスについては，レスポンスコードを出力します。

aa....aaに出力される内容と対応する通信処理については，「付録C.2　POP3に関するメッセージの場合」を参照してください。

対処

POP3サーバから渡されたレスポンスおよびログと，POP3サーバのマニュアルを参照して原因を調査し，対策してください。

KDJE59111-E

An invalid response was received from the SMTP server. (communication processing = aa....aa, response = bb....bb)

aa....aa：通信処理を示す文字列
bb....bb：サーバから渡されたレスポンス

説明

SMTPサーバからRFC仕様外の不正なレスポンスを受け取りました。

サーバから渡されたレスポンスについては，レスポンスの先頭行だけを出力します。ただし，レスポンスが存在しない場合は空文字列を表示します。

aa....aaに出力される内容と対応する通信処理については，「付録C.1　SMTPに関するメッセージの場合」を参照してください。

対処

ログおよびトレースの情報を基に対処してください。

KDJE59112-E

An invalid response was received from the POP3 server. (communication processing = aa....aa, response = bb....bb)

aa....aa：通信処理を示す文字列
bb....bb：サーバから渡されたレスポンス

説明

POP3サーバからRFC仕様外の不正なレスポンスを受け取りました。

サーバから渡されたレスポンスについては，レスポンスの先頭行だけを出力します。ただし，レスポンスが存在しない場合は空文字列を表示します。

aa....aaに出力される内容と対応する通信処理については，「付録C.2　POP3に関するメッセージの場合」を参照してください。

対処

ログおよびトレースの情報を基に対処してください。

KDJE59113-E

An argument of a response received from the POP3 server has an invalid format. (communication processing = aa....aa, response = bb....bb)

aa....aa：通信処理を示す文字列
bb....bb：サーバから渡されたレスポンス

説明

POP3サーバから受け取ったレスポンスの引数が不正なフォーマットでした。

サーバから渡されたレスポンスについては，レスポンスの先頭行だけを出力します。ただし，メール本体受信のコマンド（TOP，RETR）のレスポンスについては，レスポンスコードだけを出力します。

aa....aaに出力される内容と対応する通信処理については，「付録C.2　POP3に関するメッセージの場合」を参照してください。

対処

ログおよびトレースの情報を基に対処してください。

KDJE59114-E

An argument of a response received from the SMTP server has an invalid format. (communication processing = aa....aa, response = bb....bb)

aa....aa：通信処理を示す文字列
bb....bb：サーバから渡されたレスポンス

説明

SMTPサーバから受け取ったレスポンスの引数が不正なフォーマットでした。

サーバから渡されたレスポンスについては，レスポンスの先頭行だけを出力します。ただし，メール本体のデータ送信完了（¥r¥n.）のレスポンスについては，レスポンスコードだけを出力します。

aa....aaに出力される内容と対応する通信処理については，「付録C.1　SMTPに関するメッセージの場合」を参照してください。

対処

ログおよびトレースの情報を基に対処してください。

7.　KDJE90000からKDJE99999までのメッセージ

Cosminexus Component Containerが出力するKDJE90000からKDJE99999までのメッセージについて説明します。

＜この章の構成＞

7.1　メッセージ一覧

7.1　メッセージ一覧

KDJE90000からKDJE99999までのメッセージとその対処方法について説明します。

＜この節の構成＞

KDJE90001-E

KDJE90002-E

KDJE90003-E

KDJE90005-W

KDJE90006-W

KDJE90009-W

KDJE90010-E

KDJE90011-E

KDJE90013-E

KDJE90001-E

(aa....aa:bb....bb)cc....cc dd....dd(ee....ee)

aa....aa：ファイル名
bb....bb：行番号
cc....cc：メソッド名
dd....dd：例外クラス名
ee....ee：例外の文字列表現

説明

例外が発生しました。

対処

メッセージの内容を基に，要因を取り除いてください。

KDJE90002-E

The log file aa....aa cannot be opened.
Method = bb....bb, Detailed message = cc....cc

aa....aa：対象ファイル名
bb....bb：日立トレース共通ライブラリのメソッド名
cc....cc：日立トレース共通ライブラリの持つ詳細メッセージ

説明

日立トレース共通ライブラリのログファイル（aa....aa）を開けません。

サブディレクトリ共有モードで動作するEJBクライアントの場合は，ログファイルの排他に失敗している可能性があります。

対処

メッセージの内容を基に要因を取り除いてください。

サブディレクトリ共有モードで動作するEJBクライアントで，ログファイルの排他に失敗している場合は，ejbserver.client.log.lockRetryCount, ejbserver.client.log.lockIntervalプロパティを使用して，リトライ間隔およびリトライ回数を大きくしてください。

KDJE90003-E

The aa....aa method of HNTRLib returned an error.

aa....aa：日立トレース共通ライブラリのメソッド名

説明

日立トレース共通ライブラリのメソッドがエラーリターンしました。

リソースが不足している可能性があります。

サブディレクトリ共有モードで動作するEJBクライアントの場合は，ログファイルの排他に失敗している可能性があります。

対処

ログ出力先ディレクトリの空きディスク容量やメモリ使用量を確認して，不要なファイルの削除，および不要なプログラムを停止してください。

サブディレクトリ共有モードで動作するEJBクライアントで，ログファイルの排他に失敗している場合は，ejbserver.client.log.lockRetryCount, ejbserver.client.log.lockIntervalプロパティを使用して，リトライ間隔およびリトライ回数を大きくしてください。

KDJE90005-W

The default value 2 will be used because the value of filenum property for aa....aa is invalid.

aa....aa：チャネル名

説明

aa....aa用filenumプロパティの値が不正なので，デフォルトの2を使用します。

対処

usrconf.propertiesファイルの対応するチャネルのfilenumプロパティの値を見直してください。

KDJE90006-W

The default value 1MB will be used because the value of filesize property for aa....aa is invalid.

aa....aa：チャネル名

説明

aa....aa用filesizeプロパティの値が不正なので，デフォルトの1メガバイトを使用します。

対処

usrconf.propertiesファイルの対応するチャネルのfilesizeプロパティの値を見直してください。

KDJE90009-W

An unknown log level is specified in the property key ejbserver.logger.enabled.*.

説明

usrconf.propertiesファイルのプロパティキーejbserver.logger.enabled.*に，Error，Warning，Information，Debug以外の値が指定されています。

対処

正しい値を指定してください。

KDJE90010-E

The message was not found in the message resource file. ID = aa....aa

aa....aa：取得できなかったメッセージのID

説明

リソースからIDで示されるメッセージ（aa....aa）の取得に失敗しました。

対処

保守員に連絡してください。

KDJE90011-E

An exception aa....aa has occurred while outputting an exception log. Detail=bb....bb

aa....aa：発生例外クラス名称
bb....bb：発行元例外クラス名称

説明

例外ログにログを出力する際に例外が発生しました。

対処

例外aa....aaが発生する原因を取り除いてください。

KDJE90013-E

An attempt to get the path has failed. (path name = aa....aa)

aa....aa：パス名称

説明

パスの取得に失敗しました。

対処

アプリケーションサーバが正しくインストールされているか確認してください。

8.　KDJR00000からKDJR99999までのメッセージ

Cosminexus Component Containerが出力するKDJR00000からKDJR99999までのメッセージについて説明します。

＜この章の構成＞

8.1　メッセージ一覧

8.1　メッセージ一覧

KDJR00000からKDJR99999までのメッセージとその対処方法について説明します。

＜この節の構成＞

KDJR00001-I

KDJR00002-I

KDJR00003-I

KDJR00004-I

KDJR00005-I

KDJR00006-I

KDJR00007-I

KDJR00008-I

KDJR00009-I

KDJR00010-I

KDJR00011-I

KDJR00012-I

KDJR00013-I

KDJR00014-I

KDJR00015-I

KDJR00016-I

KDJR00017-I

KDJR00018-I

KDJR01001-E

KDJR01002-E

KDJR01003-E

KDJR01004-E

KDJR01006-E

KDJR01007-E

KDJR01008-E

KDJR01009-E

KDJR01011-E

KDJR01013-E

KDJR01014-E

KDJR01015-E

KDJR01016-E

KDJR01017-E

KDJR01018-E

KDJR01019-E

KDJR01021-E

KDJR01022-E

KDJR01023-E

KDJR01024-E

KDJR01025-E

KDJR01026-E

KDJR01027-E

KDJR01028-E

KDJR01029-E

KDJR01030-E

KDJR01031-E

KDJR01032-E

KDJR01033-E

KDJR01034-E

KDJR01112-I

KDJR02001-W

KDJR02003-W

KDJR02006-W

KDJR02007-W

KDJR02008-W

KDJR09999-I

KDJR11001-W

KDJR11103-W

KDJR11108-W

KDJR11111-E

KDJR11117-W

KDJR11119-W

KDJR11127-W

KDJR16017-W

KDJR19999-W

KDJR21001-E

KDJR21120-E

KDJR21122-E

KDJR21138-E

KDJR29999-E

KDJR00001-I

RMS Sent Create Sequence Request (Expires=aa....aa, RMD-URL=bb....bb, RootAP=cc....cc).

aa....aa：シーケンスの有効期限
bb....bb：RMD（SEI）のURL
cc....cc：ルートアプリケーション情報

説明

RMSがシーケンス生成リクエストを送信しました。

KDJR00002-I

RMD Received Create Sequence Request (Expires=aa....aa, RootAP=bb....bb).

aa....aa：シーケンスの有効期限
bb....bb：ルートアプリケーション情報

説明

RMDがシーケンス生成リクエストを受信しました。

KDJR00003-I

RMD Sent Create Sequence Response (SequenceID=aa....aa, Expires=bb....bb, RootAP=cc....cc).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：シーケンスの有効期限
cc....cc：ルートアプリケーション情報

説明

RMDがシーケンス生成レスポンスを送信しました。

KDJR00004-I

RMS Received Create Sequence Response (SequenceID=aa....aa, Expires=bb....bb, RootAP=cc....cc).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：シーケンスの有効期限
cc....cc：ルートアプリケーション情報

説明

RMSがシーケンス生成レスポンスを受信しました。

KDJR00005-I

Sent Sequence Message (SequenceID=aa....aa, MessageNumber=bb....bb, RootAP=cc....cc).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：メッセージ番号
cc....cc：ルートアプリケーション情報

説明

RMSがアプリケーションメッセージを送信しました。

KDJR00006-I

Received the Sequence Message (SequenceID=aa....aa, MessageNumber=bb....bb, RootAP=cc....cc).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：メッセージ番号
cc....cc：ルートアプリケーション情報

説明

RMDがアプリケーションメッセージを受信しました。

KDJR00007-I

Sent Sequence Acknowledgement Message (SequenceID=aa....aa, MessageNumber=bb....bb, RootAP=cc....cc).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：Ackに含まれるRMDで受信に成功したメッセージ番号
cc....cc：ルートアプリケーション情報

説明

RMDがAckを送信しました。

KDJR00008-I

Received Sequence Acknowledgement Message (SequenceID=aa....aa, MessageNumber=bb....bb, RootAP=cc....cc).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：受信に成功したメッセージ番号
cc....cc：ルートアプリケーション情報

説明

RMSがAckを受信しました。

KDJR00009-I

RMS Sent Close Sequence Request (SequenceID=aa....aa, LastMsgNumber=bb....bb, RootAP=cc....cc).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：最後に送信したメッセージ番号
cc....cc：ルートアプリケーション情報

説明

RMSがシーケンスクローズリクエストを送信しました。

KDJR00010-I

RMD Received Close Sequence Request (SequenceID=aa....aa, LastMsgNumber=bb....bb, RootAP=cc....cc).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：RMSが最後に送信したメッセージ番号
cc....cc：ルートアプリケーション情報

説明

RMDがシーケンスクローズリクエストを受信しました。

KDJR00011-I

RMD Sent Close Sequence Response (SequenceID=aa....aa, RootAP=bb....bb).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：ルートアプリケーション情報

説明

RMDがシーケンスクローズレスポンスを送信しました。

KDJR00012-I

RMS Received Close Sequence Response (SequenceID=aa....aa, RootAP=bb....bb).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：ルートアプリケーション情報

説明

RMSがシーケンスクローズレスポンスを受信しました。

KDJR00013-I

RMS Sent Terminate Sequence Request (SequenceID=aa....aa, LastMsgNumber=bb....bb, RootAP=cc....cc).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：最後に送信したメッセージ番号
cc....cc：ルートアプリケーション情報

説明

RMSがシーケンス終了リクエストを送信しました。

KDJR00014-I

RMD Received Terminate Sequence Request (SequenceID=aa....aa, LastMsgNumber=bb....bb, RootAP=cc....cc).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：RMSが最後に送信したメッセージ番号
cc....cc：ルートアプリケーション情報

説明

RMDがシーケンス終了リクエストを受信しました。

KDJR00015-I

RMD Sent Terminate Sequence Response (SequenceID=aa....aa, RootAP=bb....bb).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：ルートアプリケーション情報

説明

RMDがシーケンス終了レスポンスを送信しました。

KDJR00016-I

RMS Received Terminated Sequence Response (SequenceID=aa....aa, RootAP=bb....bb).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：ルートアプリケーション情報

説明

RMSがシーケンス終了レスポンスを受信しました。

KDJR00017-I

RMD Sequence Expired and removed the sequence cache object from the storage (SequenceID=aa....aa).

aa....aa：シーケンスID

説明

RMDの監視スレッドでシーケンスの有効期限超過を検知し，シーケンスを削除しました。

KDJR00018-I

RMD State Cleanup Process Started.

説明

RMDで監視スレッドを起動しました。

KDJR01001-E

RMS Create Sequence Failed (Detail=aa....aa, RootAP=bb....bb).

aa....aa：詳細メッセージ
bb....bb：ルートアプリケーション情報

説明

RMSでシーケンス生成に失敗しました。

対処

詳細メッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDJR01002-E

RMS Sequence Already Created (SequenceID=aa....aa, RootAP=bb....bb).

aa....aa：生成済みのシーケンスID
bb....bb：ルートアプリケーション情報

説明

シーケンスは生成済みです。

対処

同一のRMSMessagingオブジェクトを使用して，複数回のシーケンス生成を実行しないでください。異なるシーケンスを生成したい場合は，RMSMessagingオブジェクトを再生成してください。

KDJR01003-E

RMD Create Sequence Failed (Detail=aa....aa, RootAP=bb....bb).

aa....aa：詳細メッセージ
bb....bb：ルートアプリケーション情報

説明

RMDでシーケンス生成に失敗しました。

対処

詳細メッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDJR01004-E

RMD Sent Unknown Sequence Fault (SequenceID=aa....aa, Fault=(bb....bb), RootAP=cc....cc).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：フォルトメッセージ
cc....cc：ルートアプリケーション情報

説明

RMDで不明なシーケンスIDが指定されたメッセージを受信しました。

対処

シーケンスの生成に成功していることを確認してください。

シーケンスの生成に成功している場合でも，シーケンスの有効期限を超過するとこのエラーが発生します。シーケンスの有効期限を確認してください。有効期限を超過している場合は，シーケンスを再生成してください。

KDJR01006-E

RMS Close Sequence Failed (SequenceID=aa....aa, Detail=bb....bb, RootAP=cc....cc).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：詳細メッセージ
cc....cc：ルートアプリケーション情報

説明

RMSでシーケンスクローズに失敗しました。

対処

詳細メッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDJR01007-E

RMD Close Sequence Failed (SequenceID=aa....aa, Detail=bb....bb, RootAP=cc....cc).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：詳細メッセージ
cc....cc：ルートアプリケーション情報

説明

RMDでシーケンスクローズに失敗しました。

対処

詳細メッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDJR01008-E

RMS Terminate Sequence Failed (SequenceID=aa....aa, Detail=bb....bb, RootAP=cc....cc).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：詳細メッセージ
cc....cc：ルートアプリケーション情報

説明

RMSでシーケンス終了に失敗しました。

対処

詳細メッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDJR01009-E

RMD Terminate Sequence Failed (SequenceID=aa....aa, Detail=bb....bb, RootAP=cc....cc).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：詳細メッセージ
cc....cc：ルートアプリケーション情報

説明

RMDでシーケンス終了に失敗しました。

対処

詳細メッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDJR01011-E

RMD Sent Create Sequence Refused Fault (Detail=aa....aa, Fault=(bb....bb), RootAP=cc....cc).

aa....aa：詳細メッセージ
bb....bb：フォルトメッセージ
cc....cc：ルートアプリケーション情報

説明

RMDでシーケンス生成を拒否しました。

対処

詳細メッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDJR01013-E

RMD Error Occurred (Class=aa....aa, Method=bb....bb, Detail=cc....cc, RootAP=dd....dd).

aa....aa：クラス名
bb....bb：メソッド名
cc....cc：詳細メッセージ
dd....dd：ルートアプリケーション情報

説明

RMDでエラーが発生しました。

対処

詳細メッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDJR01014-E

RMS Sequence Not Created (RootAP=aa....aa).

aa....aa：ルートアプリケーション情報

説明

シーケンスが生成されていません。

対処

シーケンスの生成を実行しないでRMSMessagingオブジェクトを操作した場合に発生します。シーケンスの生成を実行していることを確認してください。

KDJR01015-E

RMS aa....aa API Called on Old RMSMessaging Object for the Sequence which is Already Terminated (SequenceID=bb....bb).

aa....aa：操作の種類
bb....bb：シーケンスID

説明

終了したシーケンスに対して操作を実行しようとしています。

対処

終了したシーケンスに対応するRMSMessagingオブジェクトに対して，シーケンス生成以外の操作を実行した場合に発生します。シーケンスを終了していないかどうかを確認してください。また，シーケンスの有効期限を超過していないかどうかを確認してください。

KDJR01016-E

RMS Target Service object Passed as Argument is null.

説明

RMSProviderオブジェクトのメソッドの引数であるServiceオブジェクトとして，nullが指定されています。

対処

正しいServiceオブジェクトを指定してください。

KDJR01017-E

RMS Target Service does not have HandlerResolver configured.

説明

ServiceオブジェクトにHandlerResolverが設定されていません。

対処

WS-RM機能を使用する場合は，WS-RM機能で指定されているハンドラを最後のハンドラとして設定してください。

KDJR01018-E

RMS HandlerResolver does not Contain any RMS Handler in the HandlerChain.

説明

Serviceオブジェクトに設定されているHandlerResolverに，WS-RM機能のハンドラが含まれていません。

対処

WS-RM機能を使用する場合は，WS-RM機能で指定されているハンドラを最後のハンドラとして設定してください。

KDJR01019-E

RMS Property not Configured (PropertyKey=aa....aa, Value=bb....bb).

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：プロパティ値

説明

RMSのプロパティ値が適切に設定されていません。

対処

プロパティに正しい値を設定してください。

KDJR01021-E

RMS Sequence Terminated (SequenceID=aa....aa, RootAP=bb....bb).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：ルートアプリケーション情報

説明

シーケンスが終了しています。

対処

終了したシーケンスを使用した場合に発生します。使用しているシーケンスが終了していないかを確認してください。

KDJR01022-E

RMS Sequence Expired (SequenceID=aa....aa, RootAP=bb....bb).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：ルートアプリケーション情報

説明

RMSでシーケンスの有効期限を超過しました。

対処

シーケンスの有効期限を超過すると発生します。シーケンスの有効期限を確認してください。有効期限を超過している場合は，シーケンスを再生成してください。

KDJR01023-E

RMD Sent Sequence Closed Fault (SequenceID=aa....aa, Fault=(bb....bb), RootAP=cc....cc).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：フォルトメッセージ
cc....cc：ルートアプリケーション情報

説明

RMDがSequenceClosedフォルトを送信しました。

対処

クローズされたシーケンスに対してRMSからメッセージが送信された場合に発生します。RMD側での対処は特にありません。RMS側で，シーケンスをクローズしていないかどうかを確認してください。

KDJR01024-E

RMD Sent Sequence Terminated Fault (SequenceID=aa....aa, Fault=(bb....bb), RootAP=cc....cc).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：フォルトメッセージ
cc....cc：ルートアプリケーション情報

説明

RMDがSequenceTerminatedフォルトを送信しました。

対処

終了したシーケンスに対してRMSからメッセージが送信された場合に発生します。RMD側での対処は特にありません。RMS側で，シーケンスを終了していないかどうかを確認してください。

KDJR01025-E

RMD Sequence Expired (SequenceID=aa....aa, RootAP=bb....bb).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：ルートアプリケーション情報

説明

RMDで有効期限を超過したシーケンスに対してメッセージを受信しました。

対処

シーケンスの有効期限を確認してください。

KDJR01026-E

RMD Expiry Process Failed (Detail=aa....aa).

aa....aa：詳細メッセージ

説明

RMDで，シーケンスの有効期限確認中にエラーが発生しました。

対処

詳細メッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDJR01027-E

RMD Failed at WS-RM Handler (MessageID=aa....aa, Action=bb....bb, Detail=cc....cc, RootAP=dd....dd).

aa....aa：メッセージ番号
bb....bb：Action値
cc....cc：詳細メッセージ
dd....dd：ルートアプリケーション情報

説明

WS-RM機能のハンドラでエラーが発生しました。

対処

詳細メッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDJR01028-E

RMD Duplicate Message Received (SequenceID=aa....aa, MessageNumber=bb....bb, RootAp=cc....cc).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：メッセージ番号
cc....cc：ルートアプリケーション情報

説明

RMDで重複したメッセージを受信しました。

対処

対処の必要はありません。

KDJR01029-E

RMD Sent WSRM Required Fault (SequenceID=aa....aa, MessageNumber=bb....bb, Detail=cc....cc, Fault=(dd....dd), RootAp=ee....ee).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：メッセージ番号
cc....cc：詳細メッセージ
dd....dd：フォルトメッセージ
ee....ee：ルートアプリケーション情報

説明

RMDでWSRMRequiredフォルトを送信しました。

対処

WS-RM機能を使用するWebサービスに対し，WS-RM機能を使用していないメッセージが送信されてきた場合に発生します。RMD側では対処は特にありません。RMS側で，WS-RM機能を使用していることを確認してください。

KDJR01030-E

RMS Sent Sequence Closed Fault (SequenceID=aa....aa, Fault=(bb....bb), RootAp=cc....cc).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：フォルトメッセージ
cc....cc：ルートアプリケーション情報

説明

クローズされたシーケンスを使用してアプリケーションメッセージが送信されました。

対処

シーケンスがクローズされていないことを確認してください。

KDJR01031-E

RMS Sent Sequence Terminated Fault (SequenceID=aa....aa, Fault=(bb....bb), RootAP=cc....cc).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：フォルトメッセージ
cc....cc：ルートアプリケーション情報

説明

終了したシーケンスを使用してアプリケーションメッセージが送信されました。

対処

シーケンスが終了していないことを確認してください。

KDJR01032-E

RMS Received Fault (FaultCode=aa....aa, Reason=bb....bb, RootAP=cc....cc).

aa....aa：フォルトコード
bb....bb：フォルトメッセージ
cc....cc：ルートアプリケーション情報

説明

RMSでフォルトを受信しました。

対処

フォルトコードおよびフォルトメッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDJR01033-E

RMS Sent Message Number Rollover Fault (SequenceID=aa....aa, MessageNumber=bb....bb, Fault=(cc....cc), RootAP=dd....dd).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：メッセージ番号
cc....cc：フォルトメッセージ
dd....dd：ルートアプリケーション情報

説明

メッセージ番号が最大値を超過しました。

対処

一つのシーケンスで送信したアプリケーションメッセージの数が9,223,372,036,854,775,807を超えた場合に発生します。シーケンスを再生成してください。

KDJR01034-E

RMS Sequence not Terminated (SequenceID=aa....aa, RootAP=bb....bb).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：ルートアプリケーション情報

説明

シーケンスが終了していない古いRMSMessagingオブジェクトに対して，再度シーケンスを生成しようとしています。

対処

新しいシーケンスは，古いシーケンスを終了してから生成してください。

KDJR01112-I

Waiting for message acknowledgements on a sequence [ aa....aa ] timed out after bb....bb milliseconds.

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：待機時間

説明

クライアント側でシーケンスを終了しようとした場合，サービスからすべてのメッセージに対するAckメッセージが送信されてくるまで，一定時間待機します。一定時間経過後もAckメッセージが送信されない場合にこのメッセージが出力され，シーケンスを終了します。

対処

シーケンスは強制的に終了されます。クライアント側で追加の処理は必要ありません。Ackメッセージが送信されない原因については，サービス側に問い合わせてください。

KDJR02001-W

AcksTo URL is Non Anonymous URL (RootAP=aa....aa).

aa....aa：ルートアプリケーション情報

説明

RMDで，AcksTo要素値として匿名URL以外の値が指定されたメッセージを受信しました。

対処

RMDでは，AcksTo要素値に匿名URLが指定されたメッセージだけ受信できます。匿名URL以外が指定されたメッセージを送信しないでください。

KDJR02003-W

Property Value Out of Range (PropertyName=aa....aa, ValueSet=bb....bb, ValueUsed=cc....cc).

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：設定されたプロパティ値
cc....cc：適用されるデフォルト値

説明

プロパティに範囲外の値が設定されているため，デフォルトの値を使用して動作します。

対処

プロパティに正しい値を設定してください。

KDJR02006-W

Application Destination Not Invoked (SequenceID=aa....aa, MessageNumber=bb....bb, RootAP=cc....cc).

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：メッセージ番号
cc....cc：ルートアプリケーション情報

説明

アプリケーションメッセージがWebサービスまで届きませんでした。

対処

RMDハンドラからWebサービスまでの間でエラーが発生していないか確認してください。

KDJR02007-W

RMS Rejected Sequence Acknowledgement (Details=aa....aa, OriginalSequenceID=bb....bb, ReceivedSequenceID=cc....cc, MessageNumber=dd....dd, RootAP=ee....ee).

aa....aa：詳細メッセージ
bb....bb：使用中のシーケンスID
cc....cc：Ackで指定されたシーケンスID
dd....dd：メッセージ番号
ee....ee：ルートアプリケーション情報

説明

RMSで不正なAckを受信したため，無視しました。

KDJR02008-W

RMD Rejected Request Acknowledgement (SequenceID=aa....aa, AckRequestedID=bb....bb, MessageNumber=cc....cc, RootAP=dd....dd).

aa....aa：使用中のシーケンスID
bb....bb：Ackリクエストで指定されたシーケンスID
cc....cc：メッセージ番号
dd....dd：ルートアプリケーション情報

説明

RMDで不正なAckリクエストを受信したため，無視しました。

KDJR09999-I

Information message. (detail=aa....aa)

aa....aa：詳細メッセージ

説明

WS-RM機能の実行中に発生した通知事項です。

対処

必要に応じて，詳細メッセージを確認してください。

KDJR11001-W

A message will be resend. (SequenceID = aa....aa, MessageNumber = bb....bb, count = cc....cc, cause=dd....dd)

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：メッセージ番号
cc....cc：メッセージ再送回数
dd....dd：再送の原因

説明

WS-RM機能でメッセージを再送しました。

対処

特にありません。メッセージの再送が必要となった理由については，再送の原因の表示内容を参照してください。

KDJR11103-W

Unable to terminate RM sequence normally due to an unexpected exception.

説明

クライアント側でシーケンスを終了するためにcloseメソッドを呼び出し，サービス側にシーケンスクローズメッセージのリクエストまたはシーケンス終了メッセージのリクエストを送信したときに，サービス側から不正なレスポンスが返ってきました。シーケンスは強制的に終了されます。

対処

クライアント側で追加の処理は必要ありません。原因については，サービス側に問い合わせてください。

KDJR11108-W

Response for the acknowledgement request is null.

説明

クライアント側がバックグラウンドでAckメッセージのリクエストを送信しましたが，サービス側からAckメッセージが返ってきません。

初回のメッセージの処理に時間が掛かり，初回のメッセージの処理中にバックグラウンドでAckメッセージの送受信が発生すると，サービス側からAckメッセージが返ってこないことがあります。

対処

特にありません。原因については，サービス側に問い合わせてください。

KDJR11111-E

CWSRM Common Error Occurred (Class=aa....aa, Method=bb....bb, Detail=cc....cc, RootAP=dd....dd).

aa....aa：クラス名
bb....bb：メソッド名
cc....cc：詳細メッセージ
dd....dd：ルートアプリケーション情報

説明

WS-RM機能でエラーが発生しました。

対処

詳細メッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDJR11117-W

The sequence identifier in the terminate sequence response message [ aa....aa ] does not correspond to the terminating outbound sequence identifier [ bb....bb ].

aa....aa：受信したシーケンスID
bb....bb：送信したシーケンスID

説明

クライアント側でシーケンスを終了するためにcloseメソッドを呼び出し，サービス側にシーケンス終了メッセージのリクエストを送信したときに，リクエストで送信したシーケンスのIDとサービス側から返されたレスポンスのシーケンスIDが異なっていました。シーケンスは強制的に終了されます。

対処

クライアント側で追加の処理は必要ありません。原因についてはサービス側に問い合わせてください。

KDJR11119-W

The sequence identifier in the close sequence response message [ aa....aa ] does not correspond to the closing outbound sequence identifier [ bb....bb ].

aa....aa：受信したシーケンスID
bb....bb：送信したシーケンスID

説明

クライアント側でシーケンスを終了するためにcloseメソッドを呼び出し，サービス側にシーケンスクローズメッセージのリクエストを送信したときに，リクエストで送信したシーケンスのIDとサービス側から返されたレスポンスのシーケンスIDが異なっていました。シーケンスは強制的に終了されます。

対処

クライアント側で追加の処理は必要ありません。原因についてはサービス側に問い合わせてください。

KDJR11127-W

An unexpected exception occurred while sending acknowledgement request.

説明

不正なAckメッセージを受信しました。

対処

特にありません。原因については，メッセージ送信元に問い合わせてください。

KDJR16017-W

The WS-RM property contains an invalid value. The default value will be used. (key = aa....aa, value = bb....bb, default = cc....cc)

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：指定された値
cc....cc：適用されたデフォルト値

説明

WSDLのWS-RM 1.2機能の設定として範囲外の値が設定されたため，デフォルト値で動作します。

対処

必要に応じて，設定を見直してください。

KDJR19999-W

An warning occurred during WS-RM execution. (detail=aa....aa)

aa....aa：詳細メッセージ

説明

WS-RM機能の実行中に，軽微なエラーが発生しました。

対処

詳細メッセージを確認し，必要に応じて原因を取り除いてください。

KDJR21001-E

A message will not be resend as maximum number of message resend attempts has been reached. (SequenceID = aa....aa, MessageNumber = bb....bb, count = cc....cc, cause=dd....dd)

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：メッセージ番号
cc....cc：メッセージ再送回数
dd....dd：再送の原因

説明

WS-RM機能を実行中に，メッセージ再送の最大回数（3回）を超えたため，メッセージの再送を打ち切りました。

対処

再送の原因を確認し，原因を取り除いてください。また，シーケンスIDとメッセージ番号を確認し，同じシーケンスIDとメッセージ番号に対するKDJR11001-Wメッセージの再送の原因も確認してください。

原因にjava.net.SocketTimeoutExceptionが含まれている場合は，クライアントソケットの読み込みタイムアウトが発生していることが考えられます。

サービス側の処理時間と，JAX-WS機能の共通定義ファイルまたはプロセス別の定義ファイルのクライアントソケットの読み込みタイムアウト値を確認してください。

KDJR21120-E

Unable to process response packet - the packet was not identified as an RM protocol message.

説明

wsa:Action要素値が不正であるAckメッセージを受信しました。

対処

原因については，メッセージ送信元に問い合わせてください。

KDJR21122-E

Unable to unmarshall RM header [ aa....aa ].

aa....aa：SOAPヘッダ要素名

説明

WS-RMのSOAPヘッダの要素値が不正であるメッセージを受信しました。

対処

原因については，メッセージ送信元に問い合わせてください。

KDJR21138-E

The maximum value for a message number on a sequence [ aa....aa ] has been exceeded: bb....bb

aa....aa：シーケンスID
bb....bb：メッセージ番号

説明

1件のシーケンスで送受信できる最大のメッセージ数を超えました。

対処

シーケンスを再生成してください。シーケンスを再生成する手順を次に示します。

使用中のポートオブジェクトをcom.sun.xml.ws.Closeable型にキャストし，close()メソッドを呼び出します。

サービスクラスからポートオブジェクトを再取得します。

再取得したポートオブジェクトのWebサービスメソッドを呼び出します。
ポートオブジェクトの初回のWebサービスメソッド呼び出し時に，自動的にシーケンスが生成されます。

1件のシーケンスで送受信できる最大メッセージ数を変更するときは，WSDLの最大メッセージ数 （cwsrm:MaxMessageNumber）を設定します。

KDJR29999-E

An error occurred during WS-RM execution. (detail=aa....aa)

aa....aa：詳細メッセージ

説明

WS-RM機能を実行中にエラーが発生しました。

対処

詳細メッセージを確認し，原因を取り除いてください。

9.　KDJW00000からKDJW99999までのメッセージ

Cosminexus Component Containerが出力するKDJW00000からKDJW99999までのメッセージについて説明します。

＜この章の構成＞

9.1　メッセージ一覧

9.1　メッセージ一覧

KDJW00000からKDJW99999までのメッセージとその対処方法について説明します。

＜この節の構成＞

KDJW00001-E

KDJW00002-W

KDJW00003-E

KDJW00004-E

KDJW00005-E

KDJW00006-E

KDJW00007-E

KDJW00008-E

KDJW00009-E

KDJW00010-E

KDJW00011-E

KDJW00016-W

KDJW10001-E

KDJW10002-E

KDJW10003-E

KDJW10005-E

KDJW10006-E

KDJW10007-E

KDJW10008-E

KDJW10009-E

KDJW10010-E

KDJW10011-E

KDJW10012-E

KDJW10013-E

KDJW10014-E

KDJW10015-E

KDJW10016-E

KDJW10019-E

KDJW10020-E

KDJW10021-E

KDJW10022-E

KDJW10023-E

KDJW10024-E

KDJW10025-W

KDJW10026-W

KDJW10027-E

KDJW20001-E

KDJW20002-E

KDJW20004-E

KDJW20005-E

KDJW20006-E

KDJW20007-E

KDJW20008-E

KDJW20009-W

KDJW20010-W

KDJW20011-E

KDJW20012-W

KDJW20013-E

KDJW20014-E

KDJW20015-E

KDJW20016-E

KDJW20017-E

KDJW20018-E

KDJW20019-E

KDJW20020-E

KDJW20021-E

KDJW20022-E

KDJW20023-E

KDJW20025-E

KDJW20026-E

KDJW20027-E

KDJW20028-E

KDJW20036-E

KDJW20037-E

KDJW20039-E

KDJW20040-E

KDJW30001-E

KDJW30003-E

KDJW30004-E

KDJW30005-E

KDJW30006-W

KDJW30011-I

KDJW30012-I

KDJW30013-I

KDJW30014-I

KDJW30017-E

KDJW30018-E

KDJW30019-E

KDJW30020-E

KDJW30021-E

KDJW40001-I

KDJW40002-E

KDJW40003-I

KDJW40004-I

KDJW40006-I

KDJW40007-W

KDJW40009-W

KDJW40010-W

KDJW40011-E

KDJW40012-I

KDJW40013-E

KDJW40014-E

KDJW40015-E

KDJW40016-E

KDJW40017-E

KDJW40018-E

KDJW40019-W

KDJW40020-E

KDJW40021-W

KDJW40022-E

KDJW40023-E

KDJW40026-I

KDJW49999-W

KDJW50001-I

KDJW50002-I

KDJW50003-E

KDJW50004-I

KDJW50005-E

KDJW50006-I

KDJW50007-E

KDJW51001-E

KDJW51002-E

KDJW51003-E

KDJW51004-E

KDJW51007-E

KDJW51008-E

KDJW51009-W

KDJW51016-E

KDJW51017-E

KDJW51018-E

KDJW51019-E

KDJW51020-E

KDJW51021-E

KDJW51022-E

KDJW51025-E

KDJW51026-E

KDJW51027-W

KDJW51029-E

KDJW51030-E

KDJW51034-E

KDJW51038-E

KDJW51039-E

KDJW51040-E

KDJW51043-E

KDJW51049-E

KDJW51050-E

KDJW51051-E

KDJW51052-E

KDJW51053-E

KDJW51054-E

KDJW51055-E

KDJW51056-E

KDJW51057-E

KDJW51058-E

KDJW51059-E

KDJW51074-E

KDJW51080-E

KDJW51083-E

KDJW51096-E

KDJW51100-E

KDJW51102-E

KDJW51108-E

KDJW51112-E

KDJW51114-E

KDJW51119-E

KDJW51123-E

KDJW51127-E

KDJW51129-E

KDJW51135-E

KDJW51143-E

KDJW51147-E

KDJW51150-E

KDJW51156-E

KDJW51175-E

KDJW51179-E

KDJW51180-E

KDJW51181-E

KDJW51182-E

KDJW51184-E

KDJW51185-E

KDJW51187-E

KDJW51188-E

KDJW51189-E

KDJW51190-E

KDJW51191-W

KDJW51192-W

KDJW51197-E

KDJW51198-E

KDJW51199-E

KDJW51200-E

KDJW51203-W

KDJW51205-E

KDJW51206-W

KDJW51207-W

KDJW51208-E

KDJW51210-E

KDJW51212-E

KDJW51901-E

KDJW51902-E

KDJW59998-W

KDJW59999-E

KDJW61001-W

KDJW61002-E

KDJW61003-E

KDJW61004-E

KDJW61005-E

KDJW61006-E

KDJW61007-E

KDJW61009-E

KDJW61010-E

KDJW61011-E

KDJW61012-E

KDJW61013-E

KDJW61015-E

KDJW61016-E

KDJW61019-E

KDJW61020-E

KDJW61021-E

KDJW61022-E

KDJW61023-E

KDJW61024-E

KDJW61026-W

KDJW61027-W

KDJW61028-E

KDJW61031-E

KDJW61035-E

KDJW61037-E

KDJW61038-E

KDJW61039-E

KDJW61040-E

KDJW61041-E

KDJW61042-E

KDJW61043-E

KDJW61044-E

KDJW61047-E

KDJW61049-E

KDJW61050-E

KDJW61051-E

KDJW61056-E

KDJW61057-E

KDJW61059-E

KDJW61060-E

KDJW61061-W

KDJW61062-W

KDJW61063-E

KDJW61065-E

KDJW61067-E

KDJW61068-E

KDJW61069-E

KDJW61072-E

KDJW61075-E

KDJW61076-W

KDJW61077-W

KDJW61078-W

KDJW61079-W

KDJW61083-E

KDJW61085-E

KDJW61087-E

KDJW61088-E

KDJW61089-E

KDJW61090-E

KDJW61091-E

KDJW61092-E

KDJW61093-E

KDJW61094-W

KDJW61095-W

KDJW61098-E

KDJW61099-E

KDJW61100-E

KDJW61101-E

KDJW69999-E

KDJW70001-I

KDJW70002-I

KDJW70003-E

KDJW70004-I

KDJW70005-E

KDJW70006-I

KDJW70007-E

KDJW71001-E

KDJW71002-E

KDJW71003-E

KDJW71004-E

KDJW71005-E

KDJW71007-E

KDJW71008-E

KDJW71009-E

KDJW71011-E

KDJW71012-E

KDJW71013-E

KDJW71014-E

KDJW71015-E

KDJW71016-E

KDJW71018-E

KDJW71019-E

KDJW71020-E

KDJW71021-E

KDJW71022-E

KDJW71023-E

KDJW71025-E

KDJW71026-E

KDJW71027-W

KDJW71029-E

KDJW71030-E

KDJW71901-E

KDJW71902-E

KDJW79999-E

KDJW00001-E

There is no attachment for the content ID. (content ID = aa....aa)

aa....aa：content ID

説明

該当するcontent IDを持つ添付データがありません。

対処

送信メッセージを見直してください。

KDJW00002-W

Exception ignored from invoking handler method annotated @PreDestroy annotation. (detail = aa....aa)

aa....aa：詳細メッセージ

説明

@PreDestroyアノテーションを使用しているメソッドの呼び出しで例外が発生しました。

対処

詳細メッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDJW00003-E

Unable to create JAXBContext due to the security restriction.

説明

セキュリティ制限のため，JAXBContextを生成できませんでした。

対処

例外ログにPrivilegedActionExceptionが出力されているか確認し，出力されている場合は原因を取り除いてください。

KDJW00004-E

A @WebService annotation is not present on class. (class = aa....aa)

aa....aa：クラス名

説明

@WebServiceアノテーションが指定されていません。

対処

SEIに@WebServiceアノテーションを指定してください。

KDJW00005-E

Service endpoint interface is invalid. (service endpoint interface = aa....aa)

aa....aa：クラス名

説明

不正なSEIを指定しています。

対処

正しいSEIを指定してください。

KDJW00006-E

Class could not be found. (class = aa....aa)

aa....aa：クラス名

説明

クラスが見つかりませんでした。

対処

クラスが存在するか確認してください。

KDJW00007-E

The serviceName cannot be retrieved from an interface. (class = aa....aa)

aa....aa：クラス名

説明

Webサービス実装クラスにインタフェースが指定されたため，serviceNameの生成に失敗しました。

対処

Webサービス実装クラスを指定している設定を見直してください。

KDJW00008-E

A @WebService.targetNamespace must be specified on classes with no package. (class = aa....aa)

aa....aa：クラス名

説明

パッケージのないクラスでは@WebServiceアノテーションのtargetNamespaceが指定されていなければなりません。

対処

クラスをパッケージに含めるか，または@WebServiceアノテーションでtargetNamespaceを指定してください。

KDJW00009-E

Given handler does not implement LogicalHandler nor SOAPHandler. (class = aa....aa)

aa....aa：javaee:handler-class要素に指定されたクラス名

説明

ハンドラチェイン設定ファイルのjavaee:handler-class要素で指定されたクラスが，LogicalHandlerインタフェースおよびSOAPHandlerインタフェースのどちらも実装していません。ハンドラに使用できるのは，論理ハンドラまたはSOAPハンドラだけです。

対処

LogicalHandlerインタフェース，またはSOAPHandlerインタフェースを実装したクラスを指定してください。

KDJW00010-E

Could not find the handler chain file for the class. (class = aa....aa, file = bb....bb)

aa....aa：クラス名
bb....bb：ハンドラチェイン設定ファイルのパス

説明

@HandlerChainアノテーションのfile属性で指定されたハンドラチェイン設定ファイルを開けません。

対処

正しいパスを指定しているか，確認してください。

KDJW00011-E

Could not find the class specified in the handler chain file. (class = aa....aa)

aa....aa：クラス名

説明

ハンドラチェイン設定ファイルで指定されたハンドラのクラスが見つかりません。

対処

正しいクラス名を指定しているか，ハンドラチェイン設定ファイルの記述を確認してください。

KDJW00016-W

Failed to remove the temporary file. (detail=aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

一時ファイルの削除に失敗しました。

対処

詳細情報を参照し，原因を取り除いてください。

KDJW10001-E

Failed to access the WSDL. (URL = aa....aa, detail = bb....bb)

aa....aa：不正なURL
bb....bb：詳細メッセージ

説明

指定したURLのWSDLにアクセスできませんでした。

対処

正しいURLかどうかを確認し，そのURLにアクセスできることを確認してください。

KDJW10002-E

Failed to access the WSDL.

説明

WSDLにアクセスできません。

対処

このメッセージのあとに出力される失敗の原因を示すメッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDJW10003-E

WsdlDocumentLocation is not set to the service instance.

説明

サービスインスタンスにWSDLのURLが指定されていません。

対処

サービスインスタンスにWSDLのURLを指定してください。

KDJW10005-E

JAX-WS engine cannot get port. (ports=empty)

説明

ポート情報が取得できませんでした。

対処

サービスインスタンスにWSDLのURLが指定されていない可能性と，WSDLにポートが定義されていない可能性があります。設定を見直してください。

KDJW10006-E

JAX-WS engine cannot create proxy because there is no WSDL metadata for service. (service = aa....aa)

aa....aa：サービス名

説明

WSDLがないため，proxyを生成できませんでした。

対処

WSDLのURLを指定してください。

KDJW10007-E

Cannot set SOAP 1.2 role. (role=none)

説明

SOAPロールにnoneが設定されています。

対処

正しいSOAPロールを設定してください。

KDJW10008-E

Binding is undefined. (binding = aa....aa)

aa....aa：バインディング名

説明

バインディングが定義されていません。

対処

バインディングを定義してください。

KDJW10009-E

Port type is undefind. (port type = aa....aa)

aa....aa：ポートタイプ名

説明

WSDLにポートタイプ（wsdl:portType要素）が定義されていません。

対処

WSDLにポートタイプ（wsdl:portType要素）を定義してください。

KDJW10010-E

WSDL contains no service definition. (URL = aa....aa)

aa....aa：WSDLのURL

説明

WSDLにサービス（wsdl:service要素）が定義されていません。

対処

WSDLにサービス（wsdl:service要素）を定義してください。

KDJW10011-E

Cannot set the specified class on binding. Handler must be a LogicalHandler. (class = aa....aa)

aa....aa：クラス名

説明

バインディングに設定できるハンドラは論理ハンドラだけです。

対処

論理ハンドラを設定してください。

KDJW10012-E

Invalid WSDL. (URL = aa....aa, expected element = bb....bb, found element = cc....cc, line = dd....dd)

aa....aa：WSDLのURL
bb....bb：期待するXML要素名
cc....cc：不正なXML要素名
dd....dd：WSDLの不正な個所

説明

WSDLの記述が正しくありません。

対処

WSDLを見直してください。

KDJW10013-E

Service is invalid. (service = aa....aa)

aa....aa：不正なサービス名

説明

サービス名が正しくありません。

対処

正しいサービス名を指定してください。

KDJW10014-E

URL of WSDL is invalid. (URL = aa....aa)

aa....aa：不正なWSDLのURL

説明

WSDLのURLが正しくありません。

対処

URLを見直してください。

KDJW10015-E

Port is invalid. (invalid port = aa....aa, valid ports = bb....bb)

aa....aa：不正なポート名
bb....bb：正しいポート名

説明

ポートの指定が正しくありません。

対処

ポートの指定を見直してください。

KDJW10016-E

Service is invalid. (invalid service = aa....aa, valid services = bb....bb)

aa....aa：不正なサービス名
bb....bb：正しいサービス名

説明

サービス名が正しくありません。

対処

Serviceクラスのサービス名に未定義のサービス名を指定している可能性があります。サービス名を見直してください。

KDJW10019-E

The method returned an unexpected value. (method = aa....aa, return value = bb....bb)

aa....aa：メソッド名
bb....bb：戻り値

説明

メソッドが予期しない戻り値を返しました。

対処

クライアントアプリケーションを見直してください。

KDJW10020-E

Failed to create service.

説明

APIの実行時に例外が発生しました。

対処

このメッセージのあとに出力される失敗の原因を示すメッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDJW10021-E

Failed to request service. (RootAP = aa....aa)

aa....aa：ルートアプリケーション情報

説明

サービスの呼び出し時に例外が発生しました。

対処

このメッセージのあとに出力される失敗の原因を示すメッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDJW10022-E

Exception occurred. (detail = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

APIの実行時に例外が発生しました。

対処

詳細情報を参照し，原因を取り除いてください。

KDJW10023-E

The method was called with an invalid argument. (method = aa....aa, argument = bb....bb, value = cc....cc)

aa....aa：メソッド名
bb....bb：引数のクラスと名前
cc....cc：引数の値

説明

メソッドの呼び出しに使われた引数が正しくありません。

対処

メソッドの引数を見直してください。

KDJW10024-E

HTTP status code is invalid. (Status Code = aa....aa, Response Message = bb....bb)

aa....aa：ステータスコード
bb....bb：応答メッセージ

説明

サービスの呼び出しで，不正なステータスコードが返されました。

対処

ステータスコードを確認し，原因を取り除いてください。

KDJW10025-W

The authentication information could not be established because a security exception occurred. (detail = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

セキュリティ例外のため，認証情報を確立できませんでした。

対処

詳細情報を参照し，原因を取り除いてください。

KDJW10026-W

The directory specified by dir attribute of @StreamingAttachment annotation or StreamingAttachmentFeature class cannot be accessed. (directory = aa....aa)

aa....aa：dirオプションで指定した出力先ディレクトリ名

説明

@StreamingAttachmentアノテーションまたはStreamingAttachmentFeatureクラスのdir属性で指定されたディレクトリにアクセスできません。

対処

@StreamingAttachmentアノテーションまたはStreamingAttachmentFeatureクラスのdir属性値の指定を見直してください。

KDJW10027-E

Failed to move the specified file. (file=aa....aa)

aa....aa：添付ファイルまたはディレクトリのパス名

説明

指定された添付ファイルの移動に失敗しました。

対処

指定された添付ファイルが移動先に存在するかどうか確認してください。存在する場合は，別の添付ファイル名を指定してください。

または，指定した添付ファイルの親ディレクトリが存在するかどうか確認してください。存在しない場合は，親ディレクトリが存在するファイル名を指定してください。

KDJW20001-E

The class does not implement Provider. (class = aa....aa)

aa....aa：クラス名

説明

Providerインタフェースが実装されていません。

対処

Providerインタフェースを実装してください。

KDJW20002-E

Not a primary WSDL. (path = aa....aa)

aa....aa：WSDLのパス

説明

WSDLの記述が正しくありません。

対処

WSDLの記述を確認してください。

KDJW20004-E

Cannot find dispatch method. (dispatchKey = aa....aa)

aa....aa：サービスメソッド名

説明

SOAPメッセージで指定されているオペレーションに対応するメソッドが見つかりません。

対処

オペレーションとメソッドを見直してください。

KDJW20005-E

The class implements Provider<T> but its type parameter is incorrect. (class = aa....aa, type = bb....bb)

aa....aa：実装クラス名
bb....bb：型パラメタ

説明

Provider<T>インタフェースを実装しているクラスの型パラメタが正しくありません。

対処

Provider<T>インタフェースの型パラメタを見直してください。

KDJW20006-E

Incorrect number of arguments for method. The method annotated @Resource annotation has only one argument of WebServiceContext class. (method = aa....aa)

aa....aa：メソッド名

説明

@Resourceアノテーションを指定するメソッドは，引数を一つだけにする必要があります。

対処

@Resourceアノテーションを指定しているメソッドの引数の数を見直してください。

KDJW20007-E

Incorrect argument types for method. The method annotated @Resource annotation has only one argument of WebServiceContext class. (method = aa....aa)

aa....aa：メソッド名

説明

メソッドの引数の型が正しくありません。type属性にWebServiceContextクラスを指定した@Resourceアノテーションをメソッドに指定する場合は，メソッドの引数をWebServiceContextクラスにする必要があります。

対処

@Resourceアノテーションを指定しているメソッドの引数の型を見直してください。

KDJW20008-E

Only one method should have the annotation. (annotation = aa....aa)

aa....aa：アノテーション名

説明

複数のメソッドに指定できないアノテーションが複数のメソッドに指定されています。

対処

アノテーションを見直してください。@PostConstructアノテーション，または@PreDestroyアノテーションを複数のメソッドに指定している可能性があります。

KDJW20009-W

Non unique body parts. In a port, as per BP 1.1 R2710 operations must have unique operation signature on the wire for successful dispatch. (method = aa....aa, QName = bb....bb)

aa....aa：メソッド名
bb....bb：QName

説明

オペレーションに対応するメソッドが複数存在するため，メソッドを特定できません。

対処

オペレーションとメソッドの対応関係を見直してください。

KDJW20010-W

Invalid annotation on service implementation class will be ignored. The class annotated with @WebService annotation MUST NOT be annotated with the following annotation. Put this annotation on the following service endpoint interface. (annotation = aa....aa, class = bb....bb, service endpoint interface = cc....cc)

aa....aa：アノテーション名
bb....bb：クラス名
cc....cc：インタフェース名

説明

SEIに@SOAPBindingアノテーションを指定していないため，Webサービス実装クラスに指定した@SOAPBindingアノテーションを無視しました。

対処

@SOAPBindingアノテーションの設定を見直してください。

KDJW20011-E

The class implements Provider<T> but does not specify the type parameter. (class = aa....aa)

aa....aa：クラス名

説明

Provider<T>インタフェースを実装しているクラスに，型パラメタが指定されていません。

対処

Provider<T>インタフェースの型パラメタを指定してください。

KDJW20012-W

Ignoring wrong wsdl. It should start with the following path. Going to generate and publish a new WSDL. (WSDL = aa....aa, path = bb....bb)

aa....aa：WSDL
bb....bb：WSDL格納ディレクトリ

説明

WSDLのパスが「WEB-INF/wsdl」で始まっていません。

対処

WSDLのパスを見直してください。

KDJW20013-E

The WSDL is not found in the WAR file. Package it in the WAR file or correct file path. (file = aa....aa)

aa....aa：ファイル名

説明

WSDLが見つかりません。

対処

WSDLのパスを見直してください。

KDJW20014-E

The class is not found in cosminexus-jaxws.xml. (class = aa....aa)

aa....aa：存在しないクラス名

説明

cosminexus-jaxws.xmlで指定されているクラスが存在しません。

対処

正しいクラス名を指定してください。

KDJW20015-E

Unsupported endpoint address. (URL = aa....aa)

aa....aa：不正なURL

説明

WSDLのwsdl:port要素内にあるsoap:address要素のlocation属性に，不正なURLが指定されています。

対処

WSDLのsoap:address要素のlocation属性に，正しいURLを指定してください。

KDJW20016-E

Exception occurred during WSDL parsing. (WSDL = aa....aa)

aa....aa：WSDLのパス

説明

WSDLのパース中にエラーが発生しました。

対処

WSDLを正しく記述してください。

KDJW20017-E

Static resource cannot be injected to non-static field or method. (static resource = aa....aa, non-static field or method = bb....bb)

aa....aa：インタフェース名
bb....bb：フィールド名またはメソッド名

説明

staticリソースは非staticフィールドまたはメソッドに注入できません。

対処

フィールドやメソッドの引数を見直してください。@Resourceアノテーションを指定しているフィールドまたはメソッドで問題が発生している可能性があります。

KDJW20018-E

Method should not have any arguments. (method = aa....aa)

aa....aa：メソッド名

説明

メソッドに引数を持たせることはできません。

対処

メソッドを見直してください。@PostConstractアノテーション，または@PreDestroyアノテーションが指定されている可能性があります。これらのアノテーションが指定されたメソッドは，引数を持たせることができません。

KDJW20019-E

Received SOAP message contains duplicate header for a bound parameter. (header = aa....aa)

aa....aa：ヘッダ名

説明

受信したSOAPメッセージに重複したヘッダが含まれています。

対処

送信メッセージを見直してください。

KDJW20020-E

Unable to instantiate the class1 specified in the following annotation on the class2. (class1 = aa....aa, annotation = bb....bb, class2 = cc....cc)

aa....aa：クラス名
bb....bb：アノテーション名
cc....cc：クラス名

説明

アノテーションで指定されたクラスのインスタンスが生成できませんでした。

対処

アノテーションとクラスを見直してください。

KDJW20021-E

Error occurred during parsing cosminexus-jaxws.xml. (detail = aa....aa)

aa....aa：詳細メッセージ

説明

cosminexus-jaxws.xmlの読み込みでエラーが発生しました。

対処

詳細メッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDJW20022-E

Port namespace does not match service namespace. (port namespace = aa....aa, service namespace = bb....bb)

aa....aa：ポートの名前空間
bb....bb：サービスの名前空間

説明

ポートの名前空間がサービスの名前空間と一致しません。

対処

ポートとサービスの名前空間を見直してください。

KDJW20023-E

Could not get binding from WSDL. service or port not found in the WSDL. (service = aa....aa, port = bb....bb, WSDL = cc....cc)

aa....aa：サービス名
bb....bb：ポート名
cc....cc：WSDLのURL

説明

WSDLからサービス名またはポートが見つからないため，バインディングを取得できません。

対処

WSDLに指定しているサービス名（wsdl:service要素）とポート（wsdl:port要素）の内容と，cosminexus-jaxws.xmlや@WebServiceアノテーションから取得されるサービス名とポートの内容が一致しているか確認してください。

KDJW20025-E

XML stream error occurred during parsing WSDL. (detail = aa....aa, location = bb....bb)

aa....aa：詳細メッセージ
bb....bb：エラー個所

説明

WSDLのパース中に例外が発生しました。

対処

詳細メッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDJW20026-E

The class has neither @WebService annotation nor @WebServiceProvider annotation. (class = aa....aa)

aa....aa：クラス名

説明

WebServiceアノテーション，またはWebServiceProviderアノテーションが指定されていません。

対処

WebServiceアノテーション，またはWebServiceProviderアノテーションを指定してください。

KDJW20027-E

The class has both @WebService annotation and @WebServiceProvider annotation. (class = aa....aa)

aa....aa：クラス名

説明

WebServiceアノテーションとWebServiceProviderアノテーションの両方が指定されています。

対処

WebServiceアノテーションかWebServiceProviderアノテーションのどちらか一方だけを指定してください。

KDJW20028-E

The class does not implement Provider interface. (class = aa....aa)

aa....aa：クラス名

説明

Providerインタフェースが実装されていません。

対処

Providerインタフェースを実装してください。

KDJW20036-E

SOAPFault occurred. (RootAP = aa....aa)

aa....aa：ルートアプリケーション情報

説明

Webサービスの応答時に例外が発生しました。

対処

このメッセージのあとに出力される失敗の原因を示すメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDJW20037-E

Exception occurred. (detail = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

Webサービスの応答時に例外が発生しました。

対処

詳細情報を参照し，原因を取り除いてください。

KDJW20039-E

The class is not found. (class=aa....aa)

aa....aa：クラス名

説明

クラスが見つかりませんでした。

対処

クラスが存在するかどうか確認してください。

KDJW20040-E

The WSDL is not found in the EJB JAR file. Package it in the EJB JAR file or correct file path. (file=aa....aa)

aa....aa：ファイル名

説明

WSDLが見つかりません。

対処

WSDLのパスを見直してください。

KDJW30001-E

Fast Infoset decoding is not accepted.

説明

Fast Infosetでの復号ができませんでした。

対処

FastInfosetを利用できません。アプリケーションを見直してください。

KDJW30003-E

XML reader error occurred. (detail = aa....aa)

aa....aa：詳細メッセージ

説明

XMLのパース中にエラーが発生しました。

対処

詳細メッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDJW30004-E

Unable to create StAX reader or writer.

説明

StAXリーダまたはライタの生成に失敗しました。

対処

例外ログにXMLReaderExceptionが出力されているか確認し，出力されている場合は原因を取り除いてください。

KDJW30005-E

XML reader found unexpected character content. (unexpected content = aa....aa)

aa....aa：予期しない文字列

説明

XMLに予期しない文字列が含まれています。

対処

XMLを正しく記述してください。

KDJW30006-W

Import of specified WSDL is violation of BP 1.1 R2001. (WSDL = aa....aa)

aa....aa：WSDLのURL

説明

WSDLの記述が正しくありません。

対処

WSDLの内容を見直してください。DESCRIPTIONは，ほかのWSDL記述を取り込むためにWSDLのimport記述だけを使用してください。

KDJW30011-I

http client message

説明

Webサービスクライアントでリクエストを送信しました。

KDJW30012-I

http client message

説明

Webサービスクライアントでレスポンスを受信しました。

KDJW30013-I

http server message

説明

Webサービス側でリクエストを受信しました。

KDJW30014-I

http server message

説明

Webサービス側でレスポンスを送信しました。

KDJW30017-E

The validation of the mapping information failed. (detail = aa....aa)

aa....aa：詳細メッセージ

説明

URLとWebサービス実装クラス，またはURLとプロバイダ実装クラスのマッピング情報の検証でエラーが発生しました。

対処

cosminexus-jaxws.xmlを記述している場合，cosminexus-jaxws.xmlを見直して，正しく記述してください。

KDJW30018-E

PRF trace failed to be initialized. (detail = aa....aa)

aa....aa：詳細メッセージ

説明

PRFトレースの初期化処理でエラーが発生しました。

対処

詳細メッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDJW30019-E

The validation of the handler chain file failed. (detail = aa....aa)

aa....aa：詳細メッセージ

説明

ハンドラチェイン設定ファイルの検証でエラーが発生しました。

対処

詳細メッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KDJW30020-E

SOAPAction HTTP header must be present to conform R2745 of WS-I BasicProfile 1.1.

説明

受信したメッセージにSOAPAction HTTPヘッダが含まれていません。WS-I BasicProfile 1.1のR2745に準拠するためには，SOAPAction HTTPヘッダが含まれていなければなりません。

対処

送信するメッセージにSOAPAction HTTPヘッダを含めてください。またはcom.cosminexus.jaxws.fault_omit_soapactionプロパティの設定を見直してください。

KDJW30021-E

The mapping from the service implementation class or the provider implementation class to URL failed.

説明

URLとサービス実装クラス，またはURLとプロバイダ実装クラスのマッピングに失敗しました。

対処

サービス実装クラス，またはプロバイダ実装クラスにWebServiceアノテーション，またはWebServiceProviderアノテーションがアノテートされているか見直して，正しく記述してください。

KDJW40001-I

Web Service(s) is/are being initialized.

説明

Webサービスの初期化を開始します。

KDJW40002-E

Web Service(s) failed to be initialized.

説明

Webサービスの初期化でエラーが発生しました。

対処

このメッセージのあとに出力される初期化失敗の原因を示すメッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDJW40003-I

Web Service(s) was/were successfully initialized.

説明

Webサービスの初期化が正常に終了しました。

KDJW40004-I

Web Service(s) is/are being destroyed.

説明

Webサービスを終了します。

KDJW40006-I

Web Service(s) was/were successfully destroyed.

説明

Webサービスを終了しました。

KDJW40007-W

Duplicate endpoint name. (endpoint = aa....aa)

aa....aa：エンドポイント名

説明

cosminexus-jaxws.xml内のエンドポイント名が重複しています。

対処

cosminexus-jaxws.xmlのエンドポイントの設定を見直してください。

KDJW40009-W

Duplicate URL pattern in endpoint. (endpoint = aa....aa)

aa....aa：エンドポイント名

説明

cosminexus-jaxws.xml内のURLが重複しています。

対処

cosminexus-jaxws.xmlのurl-patternの設定を見直してください。

KDJW40010-W

Unsupported implicit URL pattern in endpoint. (endpoint = aa....aa)

aa....aa：エンドポイント名

説明

cosminexus-jaxws.xml内のURLパターンの記述をサポートしていません。

対処

cosminexus-jaxws.xml内のURLパターンに「*.」を含めないでください。

KDJW40011-E

Failed to instantiate service implementation class for port. (class = aa....aa)

aa....aa：クラス名

説明

Webサービス実装クラスのインスタンス化に失敗しました。

対処

インスタンス化に失敗したクラスを見直してください。

KDJW40012-I

The web.xml was successfully generated.

説明

web.xmlの生成が正常に終了しました。

KDJW40013-E

Exception occurred. (detail = aa....aa)

aa....aa：例外情報

説明

Webサービスの開始時に例外が発生しました。

対処

例外情報を参照し，原因を取り除いてください。

KDJW40014-E

Exception occurred. (detail = aa....aa)

aa....aa：例外情報

説明

Webサービスの終了時に例外が発生しました。

対処

例外情報を参照し，原因を取り除いてください。

KDJW40015-E

Web Service(s) failed to be destroyed.

説明

Webサービスの終了時に問題が発生しました。

対処

このメッセージの前に出力される失敗の原因を示すメッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDJW40016-E

Failed to request service. (RootAP = aa....aa)

aa....aa：ルートアプリケーション情報

説明

Webサービスの実行に失敗しました。

対処

このメッセージのあとに出力される失敗の原因を示すメッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDJW40017-E

Exception occurred. (detail = aa....aa)

aa....aa：例外情報

説明

Webサービスの実行中に例外が発生しました。

対処

例外情報を参照し，原因を取り除いてください。

KDJW40018-E

System property cosminexus.home is not specified.

説明

システムプロパティcosminexus.homeが指定されていません。

対処

システムプロパティcosminexus.homeを指定して再実行してください。

KDJW40019-W

The property contains an invalid value. The default value will be used. (key = aa....aa, value = bb....bb, default = cc....cc)

aa....aa：キー名
bb....bb：指定された値
cc....cc：適用されたデフォルト値

説明

範囲外の値が定義されているので，デフォルトの値を使って動作します。

対処

動作定義ファイルを見直してください。

KDJW40020-E

Logging Utility failed to be initialized. (detail = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

ログの初期化に失敗しました。

対処

詳細情報を参照し，原因を取り除いてください。

KDJW40021-W

Properties Utility failed to be initialized. (file = aa....aa, detail = bb....bb)

aa....aa：ファイル名
bb....bb：詳細情報

説明

動作定義ファイルの初期化処理に失敗しました。デフォルトの値を使って動作します。

対処

詳細情報を参照し，原因を取り除いてください。ファイルの読み込みの失敗が原因の場合は，ファイル名に記載されている動作定義ファイルのパスとアクセス権限が正しいか確認してください。

KDJW40022-E

Logging Utility failed to be destroyed. (detail = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

ログの終了処理に失敗しました。

対処

詳細情報を参照し，原因を取り除いてください。

KDJW40023-E

The web.xml failed to be generated. (detail = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

web.xmlの生成に失敗しました。

対処

@WebServiceアノテーションを見直して再実行してください。

KDJW40026-I

The required information for generating web.xml was retrieved. (implementation class = aa....aa)

aa....aa：クラス名

説明

web.xmlの生成に必要な情報を取得しました。

KDJW49999-W

A warning occurred in processing Web Services. (detail = aa....aa)

aa....aa：詳細メッセージ

説明

サービスの実行中に問題が発生しました。

対処

詳細メッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDJW50001-I

cjwsimport started.

説明

cjwsimportコマンドを開始します。

KDJW50002-I

cjwsimport successfully ended.

説明

cjwsimportコマンドが正常終了しました。

KDJW50003-E

cjwsimport unsuccessfully ended.

説明

cjwsimportコマンドが異常終了しました。

対処

エラーの原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

KDJW50004-I

The generating of Java source started.

説明

Javaソースの生成を開始します。

KDJW50005-E

The generating of Java source has failed.

説明

Javaソースの生成に失敗しました。

対処

エラーの原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

KDJW50006-I

The compiling of generated Java source started.

説明

生成したJavaソースをコンパイルします。

KDJW50007-E

The compiling of generated Java source has failed.

説明

生成したJavaソースのコンパイルに失敗しました。

対処

エラーの原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

KDJW51001-E

The specified option is invalid. (option = aa....aa)

aa....aa：不正なオプション

説明

不正なオプションが指定されました。

対処

正しいオプションを指定してください。

KDJW51002-E

The protocol besides http,urn cannot be specified for the namespace of WSDL. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, targetNamespace = cc....cc)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：targetNamespace属性の値

説明

WSDLの名前空間にhttp://またはurn:以外のプロトコルは指定できません。

対処

WSDLの名前空間には，http://またはurn:で始まるURLを指定してください。

KDJW51003-E

The relative path cannot be specified for the namespace of WSDL. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, targetNamespace = cc....cc)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：targetNamespace属性の値

説明

WSDLの名前空間に相対パスは指定できません。

対処

WSDLの名前空間は，http://またはurn:で始まるURLを指定してください。

KDJW51004-E

The form of the targetNamespace of WSDL is invalid. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, targetNamespace = cc....cc)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：targetNamespace属性の値

説明

WSDLの名前空間の記述形式が不正です。

対処

WSDLの名前空間は，正しい形式で記述してください。次に示す文字列および形式は記述できません。

空文字

クエリストリング

アンカー

ポート番号

ユーザ名／パスワード

KDJW51007-E

The keyword reserved for Java language cannot be used for the name attribute of wsdl:operation element in WSDL. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, operation name = cc....cc)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：wsdl:operation要素名

説明

WSDLのwsdl:operation要素名にJava予約語は使用できません。

対処

WSDLのwsdl:operation要素名にJava予約語を使用しないでください。

KDJW51008-E

The number of wsdl:portType elements is invalid. (WSDL file = aa....aa)

aa....aa：WSDLファイルのパス

説明

WSDLのwsdl:portType要素の数が不正です。

対処

WSDLのwsdl:portType要素は1～255個の範囲で指定してください。

KDJW51009-W

The namespace attribute cannot be specified in soap:header element in WSDL. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号

説明

soap:header要素にnamespace属性は指定できません。

対処

soap:header要素にnamespace属性は指定しないでください。

KDJW51016-E

The number of arguments of Java method is invalid when the mapping is done from WSDL to Java source. (WSDL file = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：wsdl:operation要素名

説明

WSDLからJavaへマッピング後のメソッドの引数の数が不正です。

対処

WSDLからJavaへマッピング後のメソッドの引数の数は，254個以内になるようにしてください。

KDJW51017-E

The keyword reserved for Java language cannot be used for the name attribute of wsdl:part element in WSDL. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, part name = cc....cc)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：wsdl:part要素名

説明

WSDLのwsdl:part要素名にJava予約語は使用できません。

対処

WSDLのwsdl:part要素名にJava予約語を使用しないでください。

KDJW51018-E

The keyword reserved for Java language cannot be used for the wrapper child element in WSDL. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, wrapper child element name = cc....cc)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：wrapper子要素名

説明

WSDLのwrapper子要素名にJava予約語は使用できません。

対処

WSDLのwrapper子要素名にJava予約語を使用しないでください。

KDJW51019-E

The number of wsdl:part child elements of input wsdl:message element referred from soap:body element is invalid. (WSDL file = aa....aa, message name = bb....bb)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：インプットのwsdl:message要素名

説明

WSDLのwsdl:operation要素のsoap:body要素から参照するinputメッセージのwsdl:part子要素の数が不正です。

対処

WSDLのwsdl:operation要素のsoap:body要素から参照するinputメッセージには，wsdl:part子要素を一つだけ指定してください。

KDJW51020-E

The number of wsdl:part child elements of output wsdl:message element referred from wsdl:operation element is invalid. (WSDL file = aa....aa, message name = bb....bb)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：アウトプットのwsdl:message要素名

説明

WSDLのwsdl:operation要素から参照するoutputメッセージのwsdl:part子要素の数が不正です。

対処

WSDLのwsdl:operation要素から参照するoutputメッセージには，wsdl:part子要素を一つだけ指定してください。

KDJW51021-E

The wsdl:part element specified for the parts attribute is not found. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, parts = cc....cc, message name = dd....dd)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：parts属性の値
dd....dd：wsdl:message要素名

説明

parts属性に指定したwsdl:part要素が見つかりません。

対処

soap:header要素のpart属性には，message属性に指定したwsdl:message要素以下に宣言されているwsdl:part要素を指定してください。

KDJW51022-E

The wsdl:part element specified for the part attribute is not found in the child element of the wsdl:message element. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, part = cc....cc, operation name = dd....dd)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：parts属性の値
dd....dd：wsdl:operation要素名

説明

part属性に指定したwsdl:part要素が，wsdl:message要素の子要素に見つかりません。

対処

親要素であるwsdl:input要素，またはwsdl:output要素が参照するwsdl:message要素の複数のwsdl:part子要素のうち，どれをsoap:body要素にバインドするのかを指定してください。

KDJW51025-E

The number of wsdl:part child elements of fault wsdl:message element referred from wsdl:fault element is invalid. (WSDL file = aa....aa, message name = bb....bb)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：フォルトのwsdl:message要素名

説明

wsdl:fault要素が参照するメッセージのwsdl:part子要素の数が不正です。

対処

wsdl:fault要素が参照するwsdl:message要素のwsdl:part子要素は，一つだけ指定してください。

KDJW51026-E

wsdl:fault elements specified as child elements of one wsdl:operation element must refer to unique wsdl:message elements. (WSDL file = aa....aa, operation name = bb....bb, fault name = cc....cc, message name = dd....dd)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：wsdl:operation要素名
cc....cc：wsdl:fault要素名
dd....dd：wsdl:fault要素が参照しているwsdl:message要素名

説明

一つのwsdl:operation要素の子要素に複数のwsdl:fault要素を指定していますが，それらの要素から参照するwsdl:message要素がユニークではありません。

対処

一つのwsdl:operation要素の子要素に複数のwsdl:fault要素を指定している場合，それらの要素から参照するwsdl:message要素はユニークにしてください。

KDJW51027-W

The name attribute of the soap:fault element does not correspond to the name attribute of the wsdl:fault element in the wsdl:operation element. (WSDL file = aa....aa, soap:fault name = bb....bb, wsdl:fault name = cc....cc, wsdl:operation name = dd....dd)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：soap:fault要素名
cc....cc：wsdl:fault要素名
dd....dd：wsdl:operation要素名

説明

soap:fault要素名が，wsdl:operation要素のwsdl:fault要素名と一致しません。

対処

soap:fault要素名とwsdl:fault要素名を一致させてください。

KDJW51029-E

The XML is invalid against the schema(s) for WSDL, XML schema, SOAP Binding and/or JAX-WS binding declarations. See detail message, check the elements and the attributes that belong in the namespaces of these and resolve the problem(s). (file = aa....aa, detail = bb....bb)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：詳細メッセージ（JAXBのメッセージ）

説明

WSDLまたはXML Schemaの構文が文法的に不正です。

対処

詳細メッセージを参照し，WSDLまたはXML Schemaの構文を見直してください。

KDJW51030-E

The class or SEI name must be unique and must not collide with the others when the mapping is done from WSDL to Java source. (WSDL file = aa....aa, class = bb....bb)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：衝突した名称

説明

WSDLからJavaへマッピングするときに，SEIまたはクラスの名前が重複しています。

対処

SEIまたはクラスの名前は，ユニークになるよう，WSDLのwsdl:portType要素名やwsdl:service要素名などを見直してください。

KDJW51034-E

The jaxws:bindings child element cannot be specified in the jaxws:bindings element, in the embedded binding declarations . (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号

説明

埋め込みによるバインディング宣言内で，jaxws:bindings要素の子要素としてjaxws:bindings要素を記述できません。

対処

埋め込みによるバインディング宣言内で，jaxws:bindings要素の子要素としてjaxws:bindings要素を記述しないでください。

KDJW51038-E

The form of the node attribute of jaxws:bindings element is invalid in the external binding file. (external binding file = aa....aa, node = bb....bb)

aa....aa：外部バインディングファイル名
bb....bb：node属性の値

説明

外部バインディング宣言でjaxws:bindings要素のnode属性の記述形式が誤っています。

対処

外部バインディング宣言でjaxws:bindings要素のnode属性の記述形式を見直してください。

KDJW51039-E

JAXWS version attribute must be "2.0". (external binding file = aa....aa, version = bb....bb)

aa....aa：外部バインディングファイル名
bb....bb：version属性の値

説明

外部バインディング宣言でルートのjaxws:bindings要素のversion属性の指定値が不正です。

対処

外部バインディング宣言でルートのjaxws:bindings要素のversion属性には"2.0"を指定してください。

KDJW51040-E

The element cannot be specified as child element of jaxws:bindings element. (customized WSDL element = aa....aa, element = bb....bb)

aa....aa：カスタマイズ対象のWSDL要素
bb....bb：不正な要素名

説明

jaxws:bindings要素の子要素として指定できる要素ではありません。

対処

jaxws:bindings要素の子要素として指定できる要素を指定してください。

KDJW51043-E

The form of the wsdlLocation attribute of jaxws:bindings element is invalid in the external binding file or specified WSDL file to be customized is not exist. (external binding file = aa....aa, pointed WSDL file = bb....bb)

aa....aa：外部バインディングファイル名
bb....bb：wsdlLocation属性の値

説明

外部バインディング宣言でjaxws:bindings要素のwsdlLocation属性の記述形式が誤っているか，またはファイルがありません。

対処

外部バインディング宣言でjaxws:bindings要素のwsdlLocation属性の記述形式が誤っていないか確認してください。または指定したファイルがあるか確認してください。

KDJW51049-E

The number of wsdl:types child elements of wsdl:definitions element is invalid. (WSDL file = aa....aa)

aa....aa：WSDLファイルのパス

説明

wsdl:definitionsの子要素としてwsdl:types要素の数が不正です。

対処

wsdl:types要素はwsdl:definitionsの子要素として，1個だけ指定してください。

KDJW51050-E

The number of wsdl:message child elements of wsdl:definitions element is invalid. (WSDL file = aa....aa)

aa....aa：WSDLファイルのパス

説明

wsdl:definitionsの子要素としてwsdl:message要素の数が不正です。

対処

wsdl:message要素はwsdl:definitionsの子要素として，1個以上指定してください。

KDJW51051-E

The number of soap:fault child elements of wsdl:fault element is invalid. (WSDL file = aa....aa)

aa....aa：WSDLファイルのパス

説明

wsdl:faultの子要素としてsoap:fault要素の数が不正です。

対処

soap:fault要素はwsdl:faultの子要素として，1個だけ指定してください。

KDJW51052-E

The number of wsdl:import child elements of wsdl:definitions element is invalid. (WSDL file = aa....aa)

aa....aa：WSDLファイルのパス

説明

wsdl:definitionsの子要素としてwsdl:import要素の数が不正です。

対処

wsdl:import要素はwsdl:definitionsの子要素として，0～255個の範囲で指定してください。

KDJW51053-E

The element cannot be specified as child element of wsdl:definitions element. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, element = cc....cc)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：不正な要素名

説明

wsdl:definitionsの子要素として指定できる要素ではありません。

対処

wsdl:definitionsの子要素として指定できる要素を指定してください。

KDJW51054-E

The element cannot be specified as child element of wsdl:import element. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, element = cc....cc)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：不正な要素名

説明

wsdl:importの子要素として指定できる要素ではありません。

対処

wsdl:importの子要素として指定できる要素を指定してください。

KDJW51055-E

The element cannot be specified as child element of wsdl:message element. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, message name = cc....cc, element = dd....dd)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：wsdl:message要素名
dd....dd：不正な要素名

説明

wsdl:messageの子要素として指定できる要素ではありません。

対処

wsdl:messageの子要素として指定できる要素を指定してください。

KDJW51056-E

The element cannot be specified as child element of wsdl:part element. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, message name = cc....cc, part name = dd....dd, element = ee....ee)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：wsdl:message要素
dd....dd：wsdl:part要素名
ee....ee：不正な要素

説明

wsdl:partの子要素として指定できる要素ではありません。

対処

wsdl:partの子要素として指定できる要素を指定してください。

KDJW51057-E

The element cannot be specified as child element of wsdl:input grandchild element of wsdl:portType element. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, portType name = cc....cc, operation name = dd....dd, element = ee....ee)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：wsdl:portType要素名
dd....dd：wsdl:operation要素名
ee....ee：不正な要素名

説明

wsdl:portTypeの孫要素であるwsdl:inputの子要素として指定できる要素ではありません。

対処

wsdl:portTypeの孫要素であるwsdl:inputの子要素として指定できる要素を指定してください。

KDJW51058-E

The element cannot be specified as child element of wsdl:output grandchild element of wsdl:portType element. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, portType name = cc....cc, operation name = dd....dd, element = ee....ee)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：wsdl:portType要素名
dd....dd：wsdl:operation要素名
ee....ee：不正な要素名

説明

wsdl:portTypeの孫要素であるwsdl:outputの子要素として指定できる要素ではありません。

対処

wsdl:portTypeの孫要素であるwsdl:outputの子要素として指定できる要素を指定してください。

KDJW51059-E

The element cannot be specified as child element of wsdl:types element. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, element = cc....cc)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：不正な要素名

説明

wsdl:typesの子要素として指定できる要素ではありません。

対処

wsdl:typesの子要素として指定できる要素を指定してください。

KDJW51074-E

The element cannot be specified as child element of wsdl:portType element. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, portType name = cc....cc, element = dd....dd)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：wsdl:portType要素名
dd....dd：不正な要素名

説明

wsdl:portTypeの子要素として指定できる要素ではありません。

対処

wsdl:portTypeの子要素として指定できる要素を指定してください。

KDJW51080-E

The element cannot be specified as child element of wsdl:operation element. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, portType name = cc....cc, operation name = dd....dd, element = ee....ee)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：wsdl:portType要素名
dd....dd：wsdl:operation要素名
ee....ee：不正な要素名

説明

wsdl:operationの子要素として指定できる要素ではありません。

対処

wsdl:operationの子要素として指定できる要素を指定してください。

KDJW51083-E

The name of wsdl:operation child element of wsdl:portType element must be unique and must not collide with the others. (WSDL file = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：wsdl:operation要素名

説明

wsdl:portType要素のwsdl:operation子要素の名前が重複しています。

対処

wsdl:portType要素のwsdl:operation子要素の名前がユニークになるよう見直してください。

KDJW51096-E

The element cannot be specified as child element of wsdl:fault element. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, portType name = cc....cc, operation name = dd....dd, fault name = ee....ee, element = ff....ff)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：wsdl:portType要素名
dd....dd：wsdl:operation要素名
ee....ee：wsdl:fault要素名
ff....ff：不正な要素名

説明

wsdl:faultの子要素として指定できる要素ではありません。

対処

wsdl:faultの子要素として指定できる要素を指定してください。

KDJW51100-E

The number of wsdl:binding child elements of wsdl:definitions element is invalid. (WSDL file = aa....aa)

aa....aa：WSDLファイルのパス

説明

wsdl:definitionsの子要素としてwsdl:binding要素の数が不正です。

対処

wsdl:definitionsの子要素としてwsdl:binding要素は，1～255個の範囲で指定してください。

KDJW51102-E

The element cannot be specified as child element of wsdl:binding element. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, binding name = cc....cc, element = dd....dd)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：wsdl:binding要素名
dd....dd：不正な要素名

説明

wsdl:bindingの子要素として指定できる要素ではありません。

対処

wsdl:bindingの子要素として指定できる要素を指定してください。

KDJW51108-E

The element cannot be specified as child element of wsdl:operation child element of wsdl:binding element. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, binding name = cc....cc, operation name = dd....dd, element = ee....ee)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：wsdl:binding要素名
dd....dd：wsdl:operation要素名
ee....ee：不正な要素名

説明

wsdl:bindingの子要素であるwsdl:operationの子要素として指定できる要素ではありません。

対処

wsdl:bindingの子要素であるwsdl:operationの子要素として指定できる要素を指定してください。

KDJW51112-E

The wsdl:operation child element of wsdl:portType element corresponding to the wsdl:operation child element of wsdl:binding element cannot be found. (WSDL name = aa....aa, line = bb....bb, binding name = cc....cc, operation name = dd....dd)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：wsdl:binding要素名
dd....dd：wsdl:operation要素名

説明

wsdl:binding要素のwsdl:operation子要素に一致するwsdl:portType要素のwsdl:operation子要素が見つかりません。

対処

wsdl:binding要素のwsdl:operation子要素に一致するwsdl:portType要素のwsdl:operation子要素を定義してください。

KDJW51114-E

The element cannot be specified as child element of wsdl:input grandchild element of wsdl:binding element. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, binding name = cc....cc, operation name = dd....dd, element = ee....ee)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：wsdl:binding要素名
dd....dd：wsdl:operation要素名
ee....ee：不正な要素名

説明

wsdl:bindingの孫要素であるwsdl:inputの子要素として指定できる要素ではありません。

対処

wsdl:bindingの孫要素であるwsdl:inputの子要素として指定できる要素を指定してください。

KDJW51119-E

The element cannot be specified as child element of wsdl:output grandchild element of wsdl:binding element. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, binding name = cc....cc, operation name = dd....dd, element = ee....ee)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：wsdl:binding要素名
dd....dd：wsdl:operation要素名
ee....ee：不正な要素名

説明

wsdl:bindingの孫要素であるwsdl:outputの子要素として指定できる要素ではありません。

対処

wsdl:bindingの孫要素であるwsdl:outputの子要素として指定できる要素を指定してください。

KDJW51123-E

The element cannot be specified as child element of wsdl:fault grandchild element of wsdl:binding element. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, binding name = cc....cc, operation name = dd....dd, fault name = ee....ee, element = ff....ff)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：wsdl:binding要素名
dd....dd：wsdl:operation要素名
ee....ee：wsdl:fault要素名
ff....ff：不正な要素名

説明

wsdl:bindingの孫要素であるwsdl:faultの子要素として指定できる要素ではありません。

対処

wsdl:bindingの孫要素であるwsdl:faultの子要素として指定できる要素を指定してください。

KDJW51127-E

The number of wsdl:service child elements of wsdl:definitions element is invalid. (WSDL file = aa....aa)

aa....aa：WSDLファイルのパス

説明

wsdl:definitionsの子要素としてのwsdl:service要素の数が不正です。

対処

wsdl:definitionsの子要素としてのwsdl:service要素は，1～255個の範囲で指定してください。

KDJW51129-E

The element cannot be specified as child element of wsdl:service child element of wsdl:definitions element. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, service name = cc....cc, element = dd....dd)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：wsdl:service要素名
dd....dd：不正な要素名

説明

wsdl:definitionsの子要素としてのwsdl:service要素の子要素として指定できる要素ではありません。

対処

wsdl:definitionsの子要素としてのwsdl:service要素の子要素として指定できる要素を指定してください。

KDJW51135-E

The element cannot be specified as child element of wsdl:port child element of wsdl:service element. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, service name = cc....cc, port name = dd....dd, element = ee....ee)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：wsdl:service要素名
dd....dd：wsdl:port要素名
ee....ee：不正な要素名

説明

wsdl:serviceの子要素としてのwsdl:port要素の子要素として指定できる要素ではありません。

対処

wsdl:serviceの子要素としてのwsdl:port要素の子要素として指定できる要素を指定してください。

KDJW51143-E

The number of soap:binding child element of wsdl:binding element is invalid. (WSDL file = aa....aa)

aa....aa：WSDLファイルのパス

説明

wsdl:binding要素の子要素としてのsoap:binding要素の数が不正です。

対処

wsdl:binding要素の子要素としてのsoap:binding要素は，1個だけ指定してください。

KDJW51147-E

The value of transport attribute of soap:binding element is invalid. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, transport = cc....cc)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：transport属性の値

説明

wsdl:binding要素の子要素としてのsoap:binding要素にtransport属性に指定している値が不正です。

対処

wsdl:binding要素の子要素としてのsoap:binding要素にtransport属性には，"http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"を指定してください。

KDJW51150-E

The number of soap:operation child elements of wsdl:operation element is invalid. (WSDL file = aa....aa, binding name = bb....bb, operation name = cc....cc)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：wsdl:binding要素名
cc....cc：wsdl:operation要素名

説明

wsdl:operation要素の子要素としてのsoap:operation要素の数が不正です。

対処

wsdl:operation要素の子要素としてのsoap:operation要素は，1個だけ指定してください。

KDJW51156-E

The number of soap:body child elements of wsdl:input or wsdl:output element is invalid. (WSDL file = aa....aa, binding name = bb....bb, operation name = cc....cc)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：wsdl:binding要素名
cc....cc：wsdl:operation要素名

説明

wsdl:input要素またはwsdl:output要素の子要素として，soap:body要素の数が不正です。

対処

wsdl:input要素またはwsdl:output要素の子要素として，soap:body要素は，1個だけ指定してください。

KDJW51175-E

The number of soap:address elements is invalid. (WSDL file = aa....aa)

aa....aa：WSDLファイルのパス

説明

wsdl:port要素の子要素としてsoap:address要素の数が不正です。

対処

wsdl:port要素の子要素としてsoap:address要素は，1個だけ指定してください。

KDJW51179-E

The parts attribute must be specified when soap:header element is specified. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号

説明

soap:header要素を記述しているが，soap:body要素のparts属性を指定していません。

対処

soap:header要素を記述している場合，soap:body要素のparts属性を指定してください。

KDJW51180-E

WSDL is not found. (WSDL = aa....aa, detail = bb....bb)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：詳細メッセージ

説明

cjwsimportコマンド実行時，指定したWSDLファイルが見つかりません。

対処

WSDLファイルをファイルパスで指定する場合は，正しいパスを指定してください。WSDLファイルのパスを誤っていないか確認してください。詳細メッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDJW51181-E

Output directory is not found. (directory = aa....aa)

aa....aa：-d，-sオプションで指定した出力先ディレクトリ名

説明

cjwsimportコマンドで指定された出力先ディレクトリが見つかりません。

対処

オプションで指定した出力先ディレクトリがあるか確認してください。

KDJW51182-E

The value specified by -d or -s option is not a directory. (value = aa....aa)

aa....aa：-d，-sオプションで指定した出力先ディレクトリ名

説明

cjwsimportコマンドで指定された出力先が，ディレクトリではありません。

対処

オプションで指定した出力先ディレクトリに，誤ってファイルを指定していないか確認してください。

KDJW51184-E

The external binding file specified by -b option is not found. (external binding file = aa....aa)

aa....aa：-bオプションで指定した外部バインディングファイル名

説明

cjwsimportコマンドで指定された外部バインディングファイルが見つかりません。

対処

オプションで指定した外部バインディングファイルがあるか確認してください。

KDJW51185-E

The value specified by -b option is not a file. (value = aa....aa)

aa....aa：-bオプションで指定した値

説明

cjwsimportコマンドで指定された外部バインディングファイルが，ディレクトリになっています。

対処

オプションで指定した外部バインディングファイルに，誤ってディレクトリを指定していないか確認してください。

KDJW51187-E

The element specified for the node attribute of jaxws:bindings element that should be customized is not found in case of using external binding file. (external binding file = aa....aa, node = bb....bb)

aa....aa：外部バインディングファイル名
bb....bb：node属性の値

説明

外部バインディングファイルでカスタマイズする場合，jaxws:bindings 要素のnode属性で指定したカスタマイズ対象が見つかりません。

対処

node属性に指定したXPath表現を誤っていないか確認してください。または，wsdl:import要素で読み込むWSDL文書をカスタマイズしたい場合，誤ってwsdl:import元のWSDL文書を指定していないか確認してください。

KDJW51188-E

Unsupported binding element is specified. (file = aa....aa, line = bb....bb, element = cc....cc)

aa....aa：WSDLファイル名または外部バインディングファイル名
bb....bb：行番号
cc....cc：非サポートのバインディング要素名

説明

非サポートのバインディング要素です。

対処

非サポートのバインディング要素は使用しないでください。

KDJW51189-E

WSDL is not found. (WSDL = aa....aa)

aa....aa：WSDLのパス

説明

cjwsimportコマンドの実行時に，指定したWSDLが見つかりません。

対処

WSDLを指定する場合は，正しいパスを指定してください。WSDLファイルのパスを誤っていないか確認してください。

KDJW51190-E

The WSDL file specified for argument does not correspond to the WSDL to be customized in the external binding file. (external binding file = aa....aa, pointed WSDL file = bb....bb)

aa....aa：外部バインディングファイル名
bb....bb：WSDLファイルのパス

説明

cjwsimportコマンドの引数に指定したWSDLファイルと，外部バインディングファイルのwsdlLocation属性に指定されたWSDLファイルが同一ではありません。

対処

cjwsimportコマンドの引数に指定したWSDLファイルと，外部バインディングファイルのwsdlLocation属性に指定されたWSDLファイルは，同一のWSDLファイルを指定してください。

KDJW51191-W

The value of namespace attribute of wsdl:import element in WSDL does not correspond to the value of targetNamespace attribute of wsdl:definitions element in WSDL. (WSDL file = aa....aa, namespace = bb....bb, targetNamespace = cc....cc)

aa....aa：インポート元のWSDLファイルのパス
bb....bb：インポート元の名前空間名
cc....cc：インポート先の対象名前空間名

説明

インポート元のwsdl:import要素のnamespace属性と，インポート先のwsdl:definitions要素のtargetNamespace属性の名前空間が一致しません。

対処

インポート元のwsdl:import要素のnamespace属性と，インポート先のwsdl:definitions要素のtargetNamespace属性の名前空間は，同一の名前空間を指定してください。

KDJW51192-W

The value of targetNamespace attribute of wsdl:definitions element in WSDL and the value of targetNamespace attribute of wsdl:definitions element in imported WSDL are the same. (WSDL file = aa....aa, targetNamespace = bb....bb, imported targetNamespace = cc....cc)

aa....aa：インポート元のWSDLファイルのパス
bb....bb：インポート元の対象名前空間名
cc....cc：インポート先の対象名前空間名

説明

インポート元のwsdl:definitions要素のtargetNamespace属性と，インポート先のwsdl:definitions要素のtargetNamespace属性の名前空間が同じです。

対処

インポート元のwsdl:definitions要素のtargetNamespace属性と，インポート先のwsdl:definitions要素のtargetNamespace属性の名前空間は，異なる名前空間を指定してください。

KDJW51197-E

WSDL specified in location attribute of wsdl:import element cannot be found. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, location = cc....cc, detail = dd....dd)

aa....aa：インポート元のWSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：location属性の値
dd....dd：詳細メッセージ

説明

wsdl:import要素のlocation属性に指定したWSDLが見つかりません。

対処

wsdl:import要素のlocation属性に指定した値が正しいか確認してください。詳細メッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KDJW51198-E

WSDL specified in location attribute of wsdl:import element cannot be found. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, location = cc....cc)

aa....aa：インポート元のWSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：location属性の値

説明

wsdl:import要素のlocation属性に指定したWSDLが見つかりません。

対処

wsdl:import要素のlocation属性に指定した値が正しいか確認してください。

KDJW51199-E

The URL specified in location attribute of wsdl:import element is invalid. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, location = cc....cc)

aa....aa：インポート元のWSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：location属性の値

説明

wsdl:import要素のlocation属性に指定しているWSDLのURLが不正です。

対処

リモートのWSDLファイルをURLで指定する場合は，正しいURLを指定してください。WSDLファイルのURLを誤っていないか確認してください。

KDJW51200-E

The root element in the file specified as WSDL is not wsdl:definitions element. (file = aa....aa, line = bb....bb)

aa....aa：指定されたファイルのパス
bb....bb：行番号

説明

WSDLとして指定されたファイルは，ルート要素がwsdl:definitionsであるWSDLファイルではありません。

対処

ルート要素がwsdl:definitions要素であるWSDLを指定してください。

KDJW51203-W

The skeleton class already exists in output directory. (skeleton class = aa....aa)

aa....aa：スケルトンクラス名

説明

すでに同名のスケルトンクラスがあるため，スケルトンクラスは生成しないで処理を続行します。

対処

新たにスケルトンクラスを生成したい場合は，同名のスケルトンクラスを削除するか，またはスケルトンクラス名を別名にしてください。

KDJW51205-E

The local name of global elements referred from soap:header elements must be unique and must not collide with the others. (WSDL file = aa....aa, global element = bb....bb)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：重複したグローバル要素名

説明

複数のsoap:headerのメッセージから参照するグローバル要素のローカル名が重複しています。

対処

soap:header要素を複数記述している場合，それぞれのsoap:header要素に対応するメッセージから参照するグローバル要素のローカル名は，すべてユニークにしてください。

KDJW51206-W

The SEI(s) is/are not generated for the wsdl:port element(s) in which the jaxws:provider element(s) is/are specified. (port name(s) = aa....aa)

aa....aa：ポート名リスト

説明

wsdl:port要素にjaxws:provider要素を指定した場合，SEIは生成されません。

対処

SEIを生成する場合は，次のどちらかの対処をしてください。

jaxws:providerバインディング宣言を削除する

boolean値にfalseを指定する

KDJW51207-W

The skeleton class(s) is/are not generated for the wsdl:port element(s) in which the jaxws:provider element(s) is/are specified. (port name(s) = aa....aa)

aa....aa：ポート名リスト

説明

wsdl:port要素にjaxws:provider要素を指定した場合，スケルトンクラスは生成されません。

対処

javax.xml.ws.Providerインタフェースを実装したサービス実装クラスを作成してください。スケルトンクラスを生成する場合は，次のどちらかの対処をしてください。

jaxws:providerバインディング宣言を削除する

boolean値にfalseを指定する

KDJW51208-E

R2716 of WS-I Basic Profile 1.1 does not allow namespace attribute in the element. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, element = cc....cc, operation = dd....dd)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：namespace属性が記述されている要素名
dd....dd：namespace属性が記述されている要素を含むwsdl:operation要素名

説明

WS-I Basic Profile 1.1のR2716で認められないため，soap:body要素にnamespace属性は記述できません。

対処

soap:body要素にnamespace属性を記述しないでください。

KDJW51210-E

R2716 of WS-I Basic Profile 1.1 does not allow namespace attribute in the element. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, element = cc....cc, fault name = dd....dd)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：namespace属性が記述されている要素名
dd....dd：namespace属性が記述されているwsdl:fault要素名

説明

WS-I Basic Profile 1.1のR2716で認められていないため，soap:fault要素にnamespace属性は記述できません。

対処

soap:fault要素にnamespace属性を記述しないでください。

KDJW51212-E

Unknown required extensibility element was found at the element. (WSDL file = aa....aa, line = bb....bb, extensibility element = cc....cc)

aa....aa：WSDLファイルのパス
bb....bb：行番号
cc....cc：wsdl:required属性が記述されている拡張要素名

説明

WS-I Basic Profile 1.1のR2026で推奨されていないため，拡張要素にwsdl:required属性は記述できません。

対処

拡張要素にwsdl:required属性を記述しないでください。

KDJW51901-E

Please set environment variable COSMINEXUS_HOME explicitly to the directory at which Cosminexus is installed.

説明

システム環境変数COSMINEXUS_HOMEが設定されていません。

対処

システム環境変数COSMINEXUS_HOMEに，アプリケーションサーバのインストールディレクトリを設定してください。

KDJW51902-E

Fatal error occurred. HNTRLib2 path could not be retrieved.

説明

HNTRLib2のインストールパスを取得できませんでした。

対処

システム環境変数COSMINEXUS_HOMEに，Cosminexusがインストールされているディレクトリが設定されているか確認してください。

設定されている場合，HNTRLib2がインストールされているか確認してください。

KDJW59998-W

A warning occurred while cjwsimport command was executed. (detail = aa....aa)

aa....aa：詳細メッセージ

説明

cjwsimportコマンド実行時に軽微なエラーが発生しました。

対処

詳細メッセージを参照し，必要に応じて原因を取り除いてください。

KDJW59999-E

An error occurred while cjwsimport command was executed. (detail = aa....aa)

aa....aa：詳細メッセージ

説明

cjwsimportコマンド実行時にエラーが発生しました。

対処

詳細メッセージを参照し，エラーの原因を取り除いてから，コマンドを再実行してください。

KDJW61001-W

A web service endpoint could not be found.

説明

Webエンドポイントがありません。

対処

WebサービスまたはWebサービスクライアントを作成する場合は，javax.jws.WebServiceアノテーションを記述したサービス実装クラスを指定してください。

KDJW61002-E

The number of SEI and service implements class specified for argument in apt exceeds the maximum number of it.

説明

aptコマンドの引数に指定できるWebサービス実装クラスおよびSEIの合計が，最大数を超えています。

対処

aptコマンドの引数にはWebサービス実装クラスを一つ，Webサービス実装クラスがSEIを参照していればSEIを一つ指定してください。

KDJW61003-E

The directory specified by -d or -s option is invalid. (directory = aa....aa)

aa....aa：-d，-sオプションで指定した出力先ディレクトリ名

説明

-dまたは-sオプションで指定された出力先ディレクトリが不正です。

対処

-dまたは-sオプションで指定された出力ディレクトリとそのサブディレクトリが正しいか，または不正なディレクトリやファイルが残っていないか確認してください。もし不正なディレクトリやファイルが残っていた場合は，削除してからコマンドを再実行してください。

KDJW61004-E

The javax.jws.WebService annotated classes that do not belong to a package must have the targetNamespace element of javax.jws.WebService. (class = aa....aa)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名

説明

SEIでパッケージの記述がなく，かつWebServiceアノテーションのtargetNamespace要素の記述もありません。

対処

aptコマンドの入力となるSEIまたはWebサービス実装クラスがデフォルトパッケージの場合，javax.jws.WebServiceアノテーションのtargetNamespace要素で名前空間名を記述してください。

KDJW61005-E

The protocol besides http,urn cannot be specified for the targetNamespace element of javax.jws.WebService annotation. (class = aa....aa, targetNamespace = bb....bb)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：targetNamespace要素の値

説明

javax.jws.WebServiceアノテーションのtargetNamespace要素にhttp://またはurn:以外のプロトコルは指定できません。

対処

javax.jws.WebServiceアノテーションのtargetNamespace要素に指定する名前空間は，http://またはurn:で始まるURLを指定してください。

KDJW61006-E

The relative path cannot be specified for the targetNamespace element of javax.jws.WebService annotation. (class = aa....aa, targetNamespace = bb....bb)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：targetNamespace要素の値

説明

javax.jws.WebServiceアノテーションのtargetNamespace要素に相対パスは指定できません。

対処

javax.jws.WebServiceアノテーションのtargetNamespace要素に指定する名前空間は，http://またはurn:で始まるURLを指定してください。

KDJW61007-E

The form of the targetNamespace element of javax.jws.WebService annotation is invalid. (class = aa....aa, targetNamespace = bb....bb)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：targetNamespace要素の値

説明

javax.jws.WebServiceアノテーションのtargetNamespace要素の記述形式が不正です。

対処

javax.jws.WebServiceアノテーションのtargetNamespace要素に指定する名前空間は，正しい形式で記述してください。次に示す文字列および形式は記述できません。

クエリストリング

アンカー

ポート番号

ユーザ名／パスワード

KDJW61009-E

Only SEI that has javax.jws.WebService annotation can be specified for the endpointInterface element of javax.jws.WebService annotation in the implementation class. (implementation class = aa....aa, endpointInterface = bb....bb)

aa....aa：Webサービス実装クラス名
bb....bb：endpointInterface要素の値

説明

javax.jws.WebServiceアノテーションのendpointInterface要素にjavax.jws.WebServiceアノテーションを持つSEI以外を指定しています。

対処

endpointInterface要素には，javax.jws.WebServiceアノテーションを持つSEIを指定してください。

KDJW61010-E

The exclude element of javax.jws.WebMethod annotation cannot be specified with the other elements of it. (class = aa....aa, method = bb....bb)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名

説明

javax.jws.WebMethodアノテーションのexclude要素とほかの要素を同時に指定できません。

対処

javax.jws.WebMethodアノテーションのexclude要素にtrueを設定する場合は，javax.jws.WebMethodアノテーションのほかの要素は記述しないでください。

KDJW61011-E

All methods in a SEI must be implemented in the implementation class.(SEI = aa....aa, implementation class = bb....bb, method = cc....cc)

aa....aa：SEI名
bb....bb：Webサービス実装クラス名
cc....cc：メソッド名

説明

Webサービス実装クラスは，参照しているSEIのすべてのメソッドを実装していません。

対処

javax.jws.WebServiceアノテーションのendpointInterface要素を使用している場合，Webサービス実装クラスは，SEIのすべてのメソッドを実装してください。

KDJW61012-E

A finalize method cannot be implemented in the implementation class.(implementation class = aa....aa)

aa....aa：Webサービス実装クラス名

説明

サービス実装クラスにfinalize()メソッドは実装できません。

対処

サービス実装クラスで，finalize()メソッドをオーバーライドしないでください。

KDJW61013-E

An implementation class annotated with javax.jws.WebService must have a public default constructor. (implementation class = aa....aa)

aa....aa：Webサービス実装クラス名

説明

Webサービス実装クラスにpublicなデフォルトコンストラクタを定義していません。

対処

Webサービス実装クラスにコンストラクタを定義する場合，publicな引数なしのコンストラクタも定義してください。

KDJW61015-E

An inner class that is not static is defined in the implementation class. (implementation class = aa....aa)

aa....aa：Webサービス実装クラス名

説明

Webサービス実装クラスにstaticでないインナークラスを定義しています。

対処

インナークラスにサービス実装クラスを定義する場合は，staticにしてください。

KDJW61016-E

The access modifier of service implementation class is not public. (implementation class = aa....aa)

aa....aa：Webサービス実装クラス名

説明

Webサービス実装クラスのアクセス修飾子がpublicではありません。

対処

Webサービス実装クラスはpublicクラスにしてください。

KDJW61019-E

The endpointInterface element of javax.jws.WebService annotation cannot be specified with the name element of it. (implementation class = aa....aa)

aa....aa：Webサービス実装クラス名

説明

javax.jws.WebServiceアノテーションのendpointInterface要素とname要素は，同時に指定できません。

対処

javax.jws.WebServiceアノテーションのendpointInterface要素とname要素は，同時に指定しないでください。

KDJW61020-E

SEI must have a javax.jws.WebService annotation. (SEI = aa....aa)

aa....aa：SEI名

説明

SEIにjavax.jws.WebServiceアノテーションを記述していません。

対処

SEIには，javax.jws.WebServiceアノテーションを記述してください。

KDJW61021-E

True cannot be specified for the exclude element of javax.jws.WebMethod annotation in SEI. (SEI = aa....aa, method = bb....bb)

aa....aa：SEI名
bb....bb：メソッド名

説明

SEIのjavax.jws.WebMethodアノテーションのexclude要素には，trueを指定できません。

対処

SEIのメソッドでjavax.jws.WebMethodアノテーションのexclude要素には，falseを指定してください。

KDJW61022-E

The portName element of javax.jws.WebService annotation cannot be specified on a SEI. (SEI = aa....aa)

aa....aa：SEI名

説明

SEIのjavax.jws.WebServiceアノテーションにportName要素は記述できません。

対処

SEIでjavax.jws.WebServiceアノテーションのportName要素は記述しないでください。

KDJW61023-E

The serviceName element of javax.jws.WebService annotation cannot be specified on a SEI. (SEI = aa....aa)

aa....aa：SEI名

説明

SEIのjavax.jws.WebServiceアノテーションにserviceName要素は記述できません。

対処

SEIでjavax.jws.WebServiceアノテーションのserviceName要素は記述しないでください。

KDJW61024-E

The endpointInterface element of javax.jws.WebService annotation cannot be specified on a SEI. (SEI = aa....aa)

aa....aa：SEI名

説明

SEIのjavax.jws.WebServiceアノテーションにendpointInterface要素は記述できません。

対処

SEIのjavax.jws.WebServiceアノテーションにendpointInterface要素は記述しないでください。

KDJW61026-W

The number of method that can be defined in SEI or public method that is not annotated by javax.jws.WebMethod annotation which has exclude element is true in a class references SEI is invalid. (class = aa....aa)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名

説明

SEIに定義できるメソッドおよびSEIを参照するクラスでexclude要素がtrueであるjavax.jws.WebMethodアノテーションで，アノテートされていないpublicメソッドの数が不正です。

対処

一つのWebサービスで公開するメソッドの数は，255個以下にしてください。

KDJW61027-W

The number of exception that only one method throws is invalid. (class = aa....aa, method = bb....bb)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名

説明

一つのメソッドがスローする例外の数が不正です。

対処

スローする例外の数は，255個以下にしてください。

KDJW61028-E

The SEI specified in the endpointInterface element of javax.jws.WebService annotation could not be found. (implementation class = aa....aa, endpointInterface = bb....bb)

aa....aa：Webサービス実装クラス名
bb....bb：endpointInterface要素の値

説明

Webサービス実装クラスでjavax.jws.WebServiceアノテーションのendpointInterface要素に指定したSEIが見つかりません。

対処

javax.jws.WebServiceアノテーションのendpointInterface要素に，指定したSEIがあるか確認してください。

KDJW61031-E

javax.xml.ws.Holder parameters must not be annotated with the javax.jws.WebParam whose mode property is javax.jws.WebParam.Mode.IN. Node: Default value of javax.jws.WebParam.mode property is javax.jws.WebParam.Mode.IN. (class = aa....aa, method = bb....bb, parameter position (numbered from 0) = cc....cc)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名
cc....cc：引数の位置

説明

javax.xml.ws.Holderクラスをinパラメタで指定しています。

対処

javax.xml.ws.Holderクラスは，outパラメタかinoutパラメタに指定してください。

KDJW61035-E

A javax.jws.WebParam.Mode.OUT and a javax.jws.WebParam.Mode.INOUT cannot be specified for besides the type parameter of javax.xml.ws.Holder class. (class = aa....aa, method = bb....bb, parameter position (numbered from 0) = cc....cc)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名
cc....cc：引数の位置

説明

javax.xml.ws.Holderクラスの型パラメタ以外にjavax.jws.WebParam.Mode.OUTまたはjavax.jws.WebParam.Mode.INOUTを指定しています。

対処

Java型をoutおよびinoutパラメタに指定する場合，javax.xml.ws.Holderクラスの型パラメタとして指定してください。

KDJW61037-E

The header element of javax.jws.WebParam annotation cannot be specified in wrapper style. (class = aa....aa, method = bb....bb, parameter position (numbered from 0) = cc....cc)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名
cc....cc：引数の位置

説明

wrapperスタイルでjavax.jws.WebParamアノテーションのheader要素を指定しています。

対処

javax.jws.WebParamアノテーションのheader要素を使用する場合は，parameterStyle要素にBAREを指定したjavax.jws.soap.SOAPBindingアノテーションで，SEIまたはWebサービス実装クラスをアノテートしてください。

KDJW61038-E

The header element of javax.jws.WebResult annotation cannot be specified in wrapper style. (class = aa....aa, method = bb....bb)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名

説明

wrapperスタイルでjavax.jws.WebResultアノテーションのheader要素を指定しています。

対処

javax.jws.WebResultアノテーションのheader要素を使用する場合は，javax.jws.soap.SOAPBindingアノテーションのparameterStyle要素にBAREを指定してください。

KDJW61039-E

The value of faultBean element of javax.xml.ws.WebFault annotation is not followed the naming rules of Java language specifications. (exception class = aa....aa, faultBean = bb....bb)

aa....aa：例外クラス名
bb....bb：faultBean要素の値

説明

javax.xml.ws.WebFaultアノテーションのfaultBean要素の値がJava言語仕様が定める命名規則に従っていません。

対処

javax.xml.ws.WebFaultアノテーションのfaultBean要素に指定する値は，Java言語仕様が定める命名規則に従ってください。

KDJW61040-E

The value of className element of javax.xml.ws.RequestWrapper annotation is not followed the naming rules of Java language specifications. (class = aa....aa, method = bb....bb, className = cc....cc)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名
cc....cc：className要素の値

説明

javax.xml.ws.RequestWrapperアノテーションのclassName要素の値がJava言語仕様が定める命名規則に従っていません。

対処

javax.xml.ws.RequestWrapperアノテーションのclassName要素に指定する値は，Java言語仕様が定める命名規則に従ってください。

KDJW61041-E

The value of className element of javax.xml.ws.ResponseWrapper annotation is not followed the naming rules of Java language specifications. (class = aa....aa, method = bb....bb, className = cc....cc)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名
cc....cc：className要素の値

説明

javax.xml.ws.ResponseWrapperアノテーションのclassName要素の値がJava言語仕様が定める命名規則に従っていません。

対処

javax.xml.ws.ResponseWrapperアノテーションのclassName要素に指定する値は，Java言語仕様が定める命名規則に従ってください。

KDJW61042-E

The protocol besides http,urn cannot be specified for the targetNamespace element of javax.xml.ws.RequestWrapper annotation. (class = aa....aa, method = bb....bb, targetNamespace = cc....cc)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名
cc....cc：targetNamespace要素の値

説明

javax.xml.ws.RequestWrapperアノテーションのtargetNamespace要素にhttp://またはurn:以外のプロトコルは指定できません。

対処

javax.xml.ws.RequestWrapperアノテーションのtargetNamespace要素に指定する名前空間は，http://またはurn:で始まるURLを指定してください。

KDJW61043-E

The relative path cannot be specified for the targetNamespace element of javax.xml.ws.RequestWrapper annotation. (class = aa....aa, method = bb....bb, targetNamespace = cc....cc)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名
cc....cc：targetNamespace要素の値

説明

javax.xml.ws.RequestWrapperアノテーションのtargetNamespace要素に相対パスは指定できません。

対処

javax.xml.ws.RequestWrapperアノテーションのtargetNamespace要素に指定する名前空間は，http://またはurn:で始まるURLを指定してください。

KDJW61044-E

The form of the targetNamespace element of javax.xml.ws.RequestWrapper annotation is invalid. (class = aa....aa, method = bb....bb, targetNamespace = cc....cc)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名
cc....cc：targetNamespace要素の値

説明

javax.xml.ws.RequestWrapperアノテーションのtargetNamespace要素の記述形式が不正です。

対処

javax.xml.ws.RequestWrapperアノテーションのtargetNamespace要素に指定する名前空間は，正しい形式で記述してください。次に示す文字列および形式は記述できません。

クエリストリング

アンカー

ポート番号

ユーザ名／パスワード

KDJW61047-E

The value of localName element of javax.xml.ws.RequestWrapper annotation and the one of operationName element of javax.jws.WebMethod annotation should be the same for wrapper style. (class = aa....aa, method = bb....bb, localName = cc....cc, operationName = dd....dd)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名
cc....cc：localName要素の値
dd....dd：operationName要素の値

説明

wrapperスタイルの場合，javax.xml.ws.RequestWrapperアノテーションのlocalName要素とjavax.jws.WebMethodアノテーションのoperationName要素の値が同一ではありません。

対処

javax.xml.ws.RequestWrapperアノテーションのlocalName要素とjavax.jws.WebMethodアノテーションのoperationName要素を同じ値にしてください。

KDJW61049-E

The protocol besides http,urn cannot be specified for the targetNamespace element of javax.xml.ws.ResponseWrapper annotation. (class = aa....aa, method = bb....bb, targetNamespace = cc....cc)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名
cc....cc：targetNamespace要素の値

説明

javax.xml.ws.ResponseWrapperアノテーションのtargetNamespace要素にhttp://またはurn:以外のプロトコルは指定できません。

対処

javax.xml.ws.ResponseWrapperアノテーションのtargetNamespace要素に指定する名前空間は，http://またはurn:で始まるURLを指定してください。

KDJW61050-E

The relative path cannot be specified for the targetNamespace element of javax.xml.ws.ResponseWrapper annotation. (class = aa....aa, method = bb....bb, targetNamespace = cc....cc)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名
cc....cc：targetNamespace要素の値

説明

javax.xml.ws.ResponseWrapperアノテーションのtargetNamespace要素に相対パスは指定できません。

対処

javax.xml.ws.ResponseWrapperアノテーションのtargetNamespace要素に指定する名前空間は，http://またはurn:で始まるURLを指定してください。

KDJW61051-E

The form of the targetNamespace element of javax.xml.ws.ResponseWrapper annotation is invalid. (class = aa....aa, method = bb....bb, targetNamespace = cc....cc)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名
cc....cc：targetNamespace要素の値

説明

javax.xml.ws.ResponseWrapperアノテーションのtargetNamespace要素の記述形式が不正です。

対処

javax.xml.ws.ResponseWrapperアノテーションのtargetNamespace要素に指定する名前空間は，正しい形式で記述してください。次に示す文字列および形式は記述できません。

クエリストリング

アンカー

ポート番号

ユーザ名／パスワード

KDJW61056-E

When the style is non-wrapper style, the number of IN or INOUT parameter that is not soap header is invalid. (class = aa....aa, method = bb....bb)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名

説明

non-wrapperスタイルの場合で，SOAPヘッダではないinパラメタまたはinoutパラメタの数が不正です。

対処

non-wrapperスタイルの場合，SOAPヘッダではないinパラメタまたはinoutパラメタを1個だけ指定してください。

KDJW61057-E

When the style is non-wrapper style and the method does not have return value or has return value that is soap header, the number of OUT or INOUT parameter that is not soap header is invalid. (class = aa....aa, method = bb....bb)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名

説明

non-wrapperスタイルの場合で，戻り値を持たないか，またはSOAPヘッダである戻り値を持つメソッドの場合，SOAPヘッダではないoutパラメタまたはinoutパラメタの数が不正です。

対処

non-wrapperスタイルの場合で，戻り値を持たないか，またはSOAPヘッダである戻り値を持つメソッドの場合，SOAPヘッダではないoutパラメタまたはinoutパラメタは1個だけ指定してください。

KDJW61059-E

When the style is non-wrapper style and the method has return value, OUT or INOUT parameter that is not soap header cannot be specified. (class = aa....aa, method = bb....bb)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名

説明

non-wrapperスタイルの場合で，かつ戻り値を持つメソッドの場合，SOAPヘッダではないoutパラメタまたはinoutパラメタは指定できません。

対処

non-wrapperスタイルの場合で，かつ戻り値を持つメソッドの場合，SOAPヘッダではないoutパラメタまたはinoutパラメタを指定しないでください。

KDJW61060-E

The name of wsdl:operation element must be unique and must not collide with others. (class = aa....aa, operation name = bb....bb)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：衝突したwsdl:operation要素名

説明

JavaソースからWSDLへマッピングの際，WSDL内でwsdl:operation要素名が衝突しました。

対処

WSDLのwsdl:operation要素名がユニークになるよう，アノテーションでカスタマイズしてください。

KDJW61061-W

javax.xml.ws.RequestWrapper annotation cannot be specified for non-wrapper style. (class = aa....aa, method = bb....bb)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名

説明

non-wrapperスタイルではjavax.xml.ws.RequestWrapperアノテーションを指定できません。

対処

non-wrapperスタイルの場合，javax.xml.ws.RequestWrapperアノテーションは指定しないでください。

KDJW61062-W

javax.xml.ws.ResponseWrapper annotation cannot be specified for non-wrapper style. (class = aa....aa, method = bb....bb)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名

説明

non-wrapperスタイルではjavax.xml.ws.ResponseWrapperアノテーションを指定できません。

対処

non-wrapperスタイルの場合，javax.xml.ws.ResponseWrapperアノテーションは指定しないでください。

KDJW61063-E

Unsupported style is specified. (class = aa....aa, method = bb....bb, style = cc....cc, use = dd....dd)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名※
cc....cc：SOAPBinding.Style要素の値
dd....dd：SOAPBinding.Use要素の値

注※

javax.jws.soap.SOAPBindingアノテーションをSEIまたはWebサービス実装クラスに指定している場合は，この埋め込み文字の値に"-"（ハイフン）を表示します。

説明

非サポートのスタイルを指定しています。

対処

SOAPBinding.Style要素にDOCUMENT，SOAPBinding.Use要素にLITERALを指定してください。

KDJW61065-E

The name of fault bean must be unique and must not collide with other generated classes. (class = aa....aa, exception class = bb....bb)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：例外クラス名

説明

同一パッケージ内でfault beanクラスとそのほかのクラスの名前が衝突しました。

対処

javax.xml.ws.WebFaultアノテーションのfaultBean要素を使用して衝突を回避してください。

KDJW61067-E

The protocol besides http,urn cannot be specified for the targetNamespace element of javax.xml.ws.WebFault annotation. (exception class = aa....aa, targetNamespace = bb....bb)

aa....aa：例外クラス名
bb....bb：targetNamespace要素の値

説明

javax.xml.ws.WebFaultアノテーションのtargetNamespace要素にhttp://またはurn:以外のプロトコルは指定できません。

対処

javax.xml.ws.WebFaultアノテーションのtargetNamespace要素に指定する名前空間は，http://またはurn:で始まるURLを指定してください。

KDJW61068-E

The relative path cannot be specified for the targetNamespace element of javax.xml.ws.WebFault annotation. (exception class = aa....aa, targetNamespace = bb....bb)

aa....aa：例外クラス名
bb....bb：targetNamespace要素の値

説明

javax.xml.ws.WebFaultアノテーションのtargetNamespace要素に相対パスは指定できません。

対処

javax.xml.ws.WebFaultアノテーションのtargetNamespace要素に指定する名前空間は，http://またはurn:で始まるURLを指定してください。

KDJW61069-E

The form of the targetNamespace element of javax.xml.ws.WebFault annotation is invalid. (exception class = aa....aa, targetNamespace = bb....bb)

aa....aa：例外クラス名
bb....bb：targetNamespace要素の値

説明

javax.xml.ws.WebFaultアノテーションのtargetNamespace要素の記述形式が不正です。

対処

javax.xml.ws.WebFaultアノテーションのtargetNamespace要素に指定する名前空間は，正しい形式で記述してください。次に示す文字列および形式は記述できません。

クエリストリング

アンカー

ポート番号

ユーザ名／パスワード

KDJW61072-E

The value of value element of javax.xml.ws.BindingType annotation is invalid. (implementation class = aa....aa, value = bb....bb)

aa....aa：サービス実装クラス名
bb....bb：value要素の値

説明

javax.xml.ws.BindingTypeアノテーションのvalue要素に，無効なバインディングを指定しています。

対処

value要素には，javax.xml.ws.soap.SOAPBindingインタフェースのフィールド値である"SOAP11HTTP_BINDING"を指定してください。

KDJW61075-E

The annotation cannot be specified with the endpointInterface element of javax.jws.WebService annotation. (implementation class = aa....aa, annotation = bb....bb)

aa....aa：Webサービス実装クラス名
bb....bb：アノテーション名

説明

javax.jws.WebServiceアノテーションのendpointInterface要素を指定している場合に同時に指定できないアノテーションを指定しています。

対処

javax.jws.WebServiceアノテーションのendpointInterface要素を指定している場合，次に示すアノテーションは同時に指定しないでください。

javax.jws.WebMethod

javax.jws.WebParam

javax.jws.WebResult

javax.jws.soap.SOAPBinding

KDJW61076-W

When the javax.jws.HandlerChain annotation is used for SEI and service implementation class at the same time, it gives priority to the one of service implementation class and the one of SEI is ignored. (SEI = aa....aa, implementation class = bb....bb)

aa....aa：SEI名
bb....bb：Webサービス実装クラス名

説明

SEIとWebサービス実装クラスでjavax.jws.HandlerChainアノテーションを同時に指定しており，Webサービス実装クラスに指定したものを優先的に有効にしたため，SEIに指定したjavax.jws.HandlerChainアノテーションは無視しました。

対処

javax.jws.HandlerChainアノテーションは，SEIまたはサービス実装クラスのどちらかで使用してください。

KDJW61077-W

The javax.xml.ws.RequestWrapper annotation for service implementation class is ignored because it is invalid. (implementation class = aa....aa, method = bb....bb)

aa....aa：Webサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名

説明

Webサービス実装クラスに指定したjavax.xml.ws.RequestWrapperアノテーションは無視しました。

対処

javax.xml.ws.RequestWrapperアノテーションは，SEIで使用してください。

KDJW61078-W

The javax.xml.ws.ResponseWrapper annotation for service implementation class is ignored because it is invalid. (implementation class = aa....aa, method = bb....bb)

aa....aa：Webサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名

説明

Webサービス実装クラスに指定したjavax.xml.ws.ResponseWrapperアノテーションは無視しました。

対処

javax.xml.ws.ResponseWrapperアノテーションは，SEIで使用してください。

KDJW61079-W

The javax.xml.ws.BindingType annotation for SEI is ignored because it is invalid. (SEI = aa....aa)

aa....aa：SEI名

説明

SEIに指定したjavax.xml.ws.BindingTypeアノテーションは無視しました。

対処

javax.xml.ws.BindingTypeアノテーションは，Webサービス実装クラスで使用してください。

KDJW61083-E

The name of wrapper bean must be unique and must not collide with other generated classes. (wrapper bean class = aa....aa)

aa....aa：wrapper beanクラス名

説明

wrapper beanクラス名がパッケージ内でほかのクラス名と衝突しました。

対処

パッケージ内でwrapper beanクラス名がユニークになるように，アノテーションでカスタマイズしてください。

KDJW61085-E

Though OUT or INOUT parameter is used for non-wrapper style, the name element of javax.jws.WebParam annotation is not specified. (class = aa....aa, method = bb....bb, parameter position (numbered from 0) = cc....cc)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名
cc....cc：引数の位置

説明

non-wrapperスタイルでoutパラメタまたはinoutパラメタを使用しているが，javax.jws.WebParamアノテーションのname要素が指定されていません。

対処

javax.jws.WebParamアノテーションのname要素を指定してください。

KDJW61087-E

The protocol besides http,urn cannot be specified for the targetNamespace element of javax.jws.WebParam annotation. (class = aa....aa, method = bb....bb, parameter position (numbered from 0) = cc....cc, targetNamespace = dd....dd)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名
cc....cc：引数の位置
dd....dd：targetNamespace要素の値

説明

javax.jws.WebParamアノテーションのtargetNamespace要素に，http://またはurn:以外のプロトコルは指定できません。

対処

javax.jws.WebParamアノテーションのtargetNamespace要素に指定する名前空間は，http://またはurn:で始まるURLを指定してください。

KDJW61088-E

The relative path cannot be specified for the targetNamespace element of javax.jws.WebParam annotation. (class = aa....aa, method = bb....bb, parameter position (numbered from 0) = cc....cc, targetNamespace = dd....dd)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名
cc....cc：引数の位置
dd....dd：targetNamespace要素の値

説明

javax.jws.WebParamアノテーションのtargetNamespace要素に相対パスは指定できません。

対処

javax.jws.WebParamアノテーションのtargetNamespace要素に指定する名前空間は，http://またはurn:で始まるURLを指定してください。

KDJW61089-E

The form of the targetNamespace element of javax.jws.WebParam annotation is invalid. (class = aa....aa, method = bb....bb, parameter position (numbered from 0) = cc....cc, targetNamespace = dd....dd)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名
cc....cc：引数の位置
dd....dd：targetNamespace要素の値

説明

javax.jws.WebParamアノテーションのtargetNamespace要素の記述形式が不正です。

対処

javax.jws.WebParamアノテーションのtargetNamespace要素に指定する名前空間は，正しい形式で記述してください。次に示す文字列および形式は記述できません。

クエリストリング

アンカー

ポート番号

ユーザ名／パスワード

KDJW61090-E

The protocol besides http,urn cannot be specified for the targetNamespace element of javax.jws.WebResult annotation. (class = aa....aa, method = bb....bb, targetNamespace = cc....cc)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名
cc....cc：targetNamespace要素の値

説明

javax.jws.WebResultアノテーションのtargetNamespace要素にhttp://またはurn:以外のプロトコルは指定できません。

対処

javax.jws.WebResultアノテーションのtargetNamespace要素に指定する名前空間は，http://またはurn:で始まるURLを指定してください。

KDJW61091-E

The relative path cannot be specified for the targetNamespace element of javax.jws.WebResult annotation. (class = aa....aa, method = bb....bb, targetNamespace = cc....cc)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名
cc....cc：targetNamespace要素の値

説明

javax.jws.WebResultアノテーションのtargetNamespace要素に相対パスは指定できません。

対処

javax.jws.WebResultアノテーションのtargetNamespace要素に指定する名前空間は，http://またはurn:で始まるURLを指定してください。

KDJW61092-E

The form of the targetNamespace element of javax.jws.WebResult annotation is invalid. (class = aa....aa, method = bb....bb, targetNamespace = cc....cc)

aa....aa：SEI名またはWebサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名
cc....cc：targetNamespace要素の値

説明

javax.jws.WebResultアノテーションのtargetNamespace要素の記述形式が不正です。

対処

javax.jws.WebResultアノテーションのtargetNamespace要素に指定する名前空間は，正しい形式で記述してください。次に示す文字列および形式は記述できません。

クエリストリング

アンカー

ポート番号

ユーザ名／パスワード

KDJW61093-E

There are no public methods in SEI or implementation class. (class = aa....aa)

aa....aa：SEI名，またはWebサービス実装クラス名

説明

SEIまたはWebサービス実装クラスに，publicメソッドが一つもありません。

対処

publicメソッドを一つ以上定義してください。

KDJW61094-W

The javax.xml.ws.soap.Addressing annotation is ignored on SEI. (SEI = aa....aa)

aa....aa：SEI名

説明

SEIに設定したjavax.xml.ws.soap.Addressingアノテーションは無視されました。

対処

javax.xml.ws.soap.Addressingアノテーションは，Webサービス実装クラスで使用してください。

KDJW61095-W

The javax.xml.ws.Action annotation is ignored on service implementation class. (implementation class = aa....aa, method = bb....bb)

aa....aa：Webサービス実装クラス名
bb....bb：メソッド名

説明

Webサービス実装クラスに指定したjavax.xml.ws.Actionアノテーションは無視されました。

対処

javax.xml.ws.Actionアノテーションは，SEIで使用してください。

KDJW61098-E

The class has both javax.jws.WebService annotation and javax.xml.ws.WebServiceProvider annotation. (class = aa....aa)

aa....aa：クラス名

説明

javax.jws.WebServiceアノテーションとjavax.xml.ws.WebServiceProviderアノテーションの両方が指定されています。

対処

javax.jws.WebServiceアノテーションかjavax.xml.ws.WebServiceProviderアノテーションのどちらか一方を指定してください。

KDJW61099-E

The protocol besides http,urn cannot be specified for the targetNamespace element of javax.xml.ws.WebServiceProvider annotation. (class = aa....aa, targetNamespace = bb....bb)

aa....aa：Webサービス実装クラス名
bb....bb：targetNamespace要素の値

説明

javax.xml.ws.WebServiceProviderアノテーションのtargetNamespace要素に，"http://"，または"urn:"以外のプロトコルは指定できません。

対処

javax.xml.ws.WebServiceProviderアノテーションのtargetNamespace要素に指定する名前空間には，"http://"，または"urn:"で始まるURLを指定してください。

KDJW61100-E

The relative path cannot be specified for the targetNamespace element of javax.xml.ws.WebServiceProvider annotation. (class = aa....aa, targetNamespace = bb....bb)

aa....aa：Webサービス実装クラス名
bb....bb：targetNamespace要素の値

説明

javax.xml.ws.WebServiceProviderアノテーションのtargetNamespace要素に相対パスは指定できません。

対処

javax.xml.ws.WebServiceProviderアノテーションのtargetNamespace要素に指定する名前空間には，"http://"，または"urn:"で始まるURLを指定してください。

KDJW61101-E

The form of the targetNamespace element of javax.xml.ws.WebServiceProvider annotation is invalid. (class = aa....aa, targetNamespace = bb....bb)

aa....aa：Webサービス実装クラス名
bb....bb：targetNamespace要素の値

説明

javax.xml.ws.WebServiceProviderアノテーションのtargetNamespace要素の記述形式が正しくありません。

対処

javax.xml.ws.WebServiceProviderアノテーションのtargetNamespace要素に指定する名前空間は，正しい形式で記述してください。次に示す文字列および形式は記述できません。

クエリストリング

アンカー

ポート番号

ユーザ名／パスワード

KDJW69999-E

An error occurred while apt command was executed. (detail = aa....aa)

aa....aa：詳細メッセージ

説明

aptコマンド実行時にエラーが発生しました。

対処

詳細メッセージを参照し，エラーの原因を取り除いてから，コマンドを再実行してください。

KDJW70001-I

cjwsgen started.

説明

cjwsgenコマンドを開始します。

KDJW70002-I

cjwsgen successfully ended.

説明

cjwsgenコマンドが正常終了しました。

KDJW70003-E

cjwsgen unsuccessfully ended.

説明

cjwsgenコマンドが異常終了しました。

対処

エラーの原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

KDJW70004-I

The generating of JavaBeans started.

説明

JavaBeansの生成を開始します。

KDJW70005-E

The generating of JavaBeans has failed.

説明

JavaBeansの生成に失敗しました。

対処

エラーメッセージに従ってWebサービス実装クラスのJavaソースを修正し，コマンドを再実行してください。

KDJW70006-I

The generating of WSDL started.

説明

WSDLを生成します。

KDJW70007-E

The generating of WSDL has failed.

説明

WSDLの生成に失敗しました。

対処

エラーの原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

KDJW71001-E

The specified option is invalid. (option = aa....aa)

aa....aa：不正なオプション

説明

不正なオプションが指定されました。

対処

正しいオプションを指定してください。

KDJW71002-E

Output directory is not found. (directory = aa....aa)

aa....aa：-dオプション，-sオプション，および-rオプションで指定した出力先ディレクトリ名

説明

cjwsgenコマンドで指定した出力先ディレクトリが見つかりません。

対処

オプションで指定した出力先ディレクトリが存在するか確認してください。

KDJW71003-E

The value specified by -d, -s or -r option is not a directory. (value = aa....aa)

aa....aa：-dオプション，-sオプション，および-rオプションで指定した出力先ディレクトリ名

説明

cjwsgenコマンドで指定した出力先ディレクトリが，ディレクトリではなくファイルです。

対処

オプションにファイルを指定していないか確認してください。

KDJW71004-E

The value specified by -soap option is not a supported SOAP binding. Supported SOAP bindings include: 1.1, 1.2.

aa....aa：-soapオプションに指定した値

説明

-soapオプションに指定した値は，非サポートのSOAPバインディングです。サポートしているSOAPバインディングは，SOAP1.1およびSOAP1.2です。

対処

"soap1.1"または"soap1.2"を指定してください。

KDJW71005-E

The value specified in the javax.xml.ws.BindingType annotation is invalid. (value = aa....aa)

aa....aa：javax.xml.ws.BindingTypeアノテーションに指定した値

説明

BindingTypeアノテーションに指定した値が正しくありません。

対処

Webサービス実装クラスのBindingTypeアノテーションには，SOAPバインディングを指定してください。

KDJW71007-E

The service implementation class of SOAP1.2 over HTTP binding cannot be changed to SOAP1.1 over HTTP binding. (javax.xml.ws.BindingType annotation value = aa....aa)

aa....aa：javax.xml.ws.BindingTypeアノテーションに指定した値

説明

SOAP1.2バインディングのWebサービス実装クラスをSOAP1.1バインディングに変更できません。

対処

SOAP1.1 over HTTPバインディングのWebサービス実装クラスを作成し直すか，SOAP1.2 over HTTPバインディングでWSDLを生成してください。

KDJW71008-E

The QName specified by -servicename option is invalid. (servicename = aa....aa, detail = bb....bb)

aa....aa：-servicenameオプションに指定した値
bb....bb：詳細メッセージ

説明

-servicenameオプションに指定したQNameが正しくありません。

対処

詳細メッセージを参照し，サービス名が正しいQNameの形式で指定されているかどうか確認してください。

KDJW71009-E

The namespace of -servicename option is not specified. (servicename = aa....aa)

aa....aa：-servicenameオプションに指定した値

説明

-servicenameオプションの名前空間が指定されていません。

対処

サービス名をQNameで指定してください。

KDJW71011-E

The value specified by -servicename option is not a supported protocol. Supported protocols include: http://, urn:. (value = aa....aa)

aa....aa：-servicenameオプションに指定した値

説明

-servicenameオプションに指定した値は非サポートのプロトコルです。サポートしているプロトコルは，"http://"および"urn:"です。

対処

-servicenameオプションに指定する名前空間には，"http://"または"urn:"で始まるURLを指定してください。

KDJW71012-E

The relative path cannot be specified for the namespace of -servicename option. (servicename = aa....aa)

aa....aa：-servicenameオプションに指定した値

説明

-servicenameオプションの名前空間に相対パスは指定できません。

対処

-servicenameオプションに指定する名前空間には，"http://"または"urn:"で始まるURLを指定してください。

KDJW71013-E

The namespace of -servicename option has invalid form. (servicename = aa....aa)

aa....aa：-servicenameオプションに指定された値

説明

-servicenameオプションの名前空間が不正な記述形式です。

対処

-servicenameオプションに指定する名前空間は，正しい形式で記述してください。次に示す文字列および形式は記述できません。

クエリストリング

アンカー

ポート番号

ユーザ名／パスワード

KDJW71014-E

The localname of -servicename option is not specified. (servicename = aa....aa)

aa....aa：-servicenameオプションに指定された値

説明

-servicenameオプションのサービス名が指定されていません。

対処

サービス名をQNameで指定してください。

KDJW71015-E

The QName specified by -portname option is invalid. (portname = aa....aa, detail = bb....bb)

aa....aa：-portnameオプションに指定された値
bb....bb：詳細メッセージ

説明

-portnameオプションに指定されたQNameが不正です。

対処

詳細メッセージを参照し，ポート名が正しいQNameの形式で指定されているかどうか確認してください。

KDJW71016-E

The namespace of -portname option is not specified. (portname = aa....aa)

aa....aa：-portnameオプションに指定された値

説明

-portnameオプションの名前空間が指定されていません。

対処

ポート名をQNameで指定してください。

KDJW71018-E

The value specified by -portname option is a not supported protocol. Supported protocols include: http://, urn:. (value = aa....aa)

aa....aa：-portnameオプションに指定された値

説明

-portnameオプションに指定された値は非サポートのプロトコルです。サポートしているプロトコルは，"http://"と"urn:"です。

対処

-portnameオプションに指定する名前空間には，http://またはurn:で始まるURLを指定してください。

KDJW71019-E

The relative path cannot be specified for the namespace of -portname option. (portname = aa....aa)

aa....aa：-portnameオプションに指定された値

説明

-portnameオプションの名前空間に相対パスは指定できません。

対処

-portnameオプションに指定する名前空間には，http://またはurn:で始まるURLを指定してください。

KDJW71020-E

The namespace of -portname option has invalid form. (portname = aa....aa)

aa....aa：-portnameオプションに指定された値

説明

-portnameオプションの名前空間が不正な記述形式です。

対処

-portnameオプションに指定する名前空間は，正しい形式で記述してください。次に示す文字列および形式は記述できません。

クエリストリング

アンカー

ポート番号

ユーザ名／パスワード

KDJW71021-E

The localname of -portname option is not specified. (portname = aa....aa)

aa....aa：-portnameオプションに指定された値

説明

-portnameオプションのポート名が指定されていません。

対処

ポート名をQNameで指定してください。

KDJW71022-E

The namespace of -portname option does not correspond to the namespace of the wsdl:service. (service = aa....aa, port = bb....bb)

aa....aa：サービスのQName
bb....bb：-portnameオプションに指定された値

説明

-portnameオプションの名前空間とwsdl:service要素の名前空間は同じでなければなりません。

対処

-portnameオプションに指定する名前空間には，wsdl:service要素の名前空間と同じ値を指定してください。

KDJW71023-E

The service implementation class is not specified.

説明

サービス実装クラスが指定されていません。

対処

サービス実装クラスを指定してください。

KDJW71025-E

The class is not a service implementation class. (class = aa....aa)

aa....aa：引数に指定したクラス

説明

サービス実装クラスではありません。

対処

サービス実装クラスを指定してください。

KDJW71026-E

The service implementation class is not found. (class = aa....aa)

aa....aa：引数に指定したサービス実装クラス

説明

サービス実装クラスが見つかりません。

対処

次のことを確認してください。

サービス実装クラスの完全修飾名が誤っていないかどうか

サービス実装クラスにアクセス権があるかどうか

KDJW71027-W

Multiple classes are specified including service implementation class(es). The first service class in them is used and the others are ignored. (used class = aa....aa)

aa....aa：有効にしたサービス実装クラス

説明

サービス実装クラスを含む複数のクラスが指定されました。先に指定されたサービス実装クラスを使用し，そのほかのものは無視しました。

対処

サービス実装クラスは一つだけ指定してください。

KDJW71029-E

javax.jws.WebService annotation is not specified on the service implementation class. (class = aa....aa)

aa....aa：サービス実装クラス

説明

サービス実装クラスにjavax.jws.WebServiceアノテーションが指定されていません。

対処

サービス実装クラスにjavax.jws.WebServiceアノテーションを指定してください。

KDJW71030-E

The value specified by -soap12binding option is not a supported parameter. Supported parameters include: DEFAULT, WSI_BP20_TRANSPORT.

説明

-soap12bindingオプションに指定した値が間違っています。

対処

-soap12bindingオプションには，DEFAULTまたはWSI_BP20_TRANSPORTを指定してください。

KDJW71901-E

Please set environment variable COSMINEXUS_HOME explicitly to the directory at which Cosminexus is installed.

説明

システム環境変数COSMINEXUS_HOMEが設定されていません。

対処

システム環境変数COSMINEXUS_HOMEに，Cosminexusのインストールディレクトリを設定してください。

KDJW71902-E

Fatal error occurred. HNTRLib2 path could not be retrieved.

説明

HNTRLib2のインストールパスを取得できませんでした。

対処

システム環境変数COSMINEXUS_HOMEに，Cosminexusがインストールされているディレクトリが設定されているか確認してください。

設定されている場合，HNTRLib2がインストールされているか確認してください。

KDJW79999-E

An error occurred while cjwsgen command was executed. (detail = aa....aa)

aa....aa：詳細メッセージ

説明

cjwsgenコマンド実行時にエラーが発生しました。

対処

詳細メッセージを参照してエラーの原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

付録

＜この付録の構成＞

付録A　KDJE42039-EおよびKDJE42270-Wの詳細情報一覧

付録B　作業ディレクトリ移行およびインポートでエラーが発生したときのメッセージ

付録C　通信処理を示す文字列と通信処理の対応

付録D　このマニュアルの参考情報

付録A　KDJE42039-EおよびKDJE42270-Wの詳細情報一覧

ここでは，メッセージ「KDJE42039-E」およびメッセージ「KDJE42270-W」の詳細情報についてコードの順に説明します。

＜この節の構成＞

付録A.1　M00001からM09999までの詳細情報

付録A.2　S00001からS09999までの詳細情報

付録A.3　S70001からS79999までの詳細情報

付録A.4　S80001からS89999までの詳細情報

付録A.5　Z00001からZ09999までの詳細情報

付録A.1　M00001からM09999までの詳細情報

M00001

The message-driven bean provider is responsible for providing the message-driven bean class. (ejb-name=aa....aa)

aa....aa：EJB名

説明

EJBクラスがインタフェースです。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.0 #15.7.1

EJB 2.1 #15.7.1

M00002

The message-driven bean class must implement, directly or indirectly, the javax.ejb.MessageDrivenBean interface. (ejb-name=aa....aa, ejb-class=bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：EJBクラス

説明

EJBクラスがjavax.ejb.MessageDrivenBeanを継承していません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.0 #15.7.2

EJB 2.1 #15.7.2

M00003

The message-driven bean class must implement, directly or indirectly, the message listener interface required by the messaging type that it supports. In the case of JMS, this is the javax.jms.MessageListener interface. (ejb-name=aa....aa, ejb-class=bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：EJBクラス

説明

EJBクラスがメッセージ種別がサポートするメッセージリスナー（JMSの場合はjavax.jms.MessageListener）を継承していません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

07-50以前のバージョンで動作していたJ2EEアプリケーションで，このエラーが出力された場合には，cjsetapppropコマンドで属性を設定し直してください。MessageDrivenBean属性ファイルの<messaging-type>タグにはjavax.jms.MessageListenerを指定してください。

仕様書情報

EJB 2.0 #15.7.2

EJB 2.1 #15.7.2

M00004

The message-driven bean class must be defined as public, must not be final, and must not be abstract. (ejb-name=aa....aa, ejb-class=bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：EJBクラス

説明

EJBクラスがpublicではありません。

EJBクラスがfinalです。

EJBクラスがabstractです。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.0 #15.7.2

M00005

The message-driven bean class must be defined as public, must not be final, and must not be abstract. The class must be a top level class. (ejb-name=aa....aa, ejb-class=bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：EJBクラス

説明

EJBクラスがpublicではありません。

EJBクラスがfinalです。

EJBクラスがabstractです。

EJBクラスがトップレベルクラスではありません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.1 #15.7.2

M00006

The message-driven bean class must have a public constructor that takes no arguments. (ejb-name=aa....aa, ejb-class=bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：EJBクラス

説明

EJBクラスが引数なしのpublicなコンストラクタを持っていません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.0 #15.7.2

EJB 2.1 #15.7.2

M00007

The message-driven bean class must not define the finalize method. (ejb-name=aa....aa, ejb-class=bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：EJBクラス

説明

EJBクラスにfinalizeメソッドが定義されています。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.0 #15.7.2

EJB 2.1 #15.7.2

M00008

The message-driven bean class must define one ejbCreate method which has no arguments. (ejb-name=aa....aa, ejb-class=bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：EJBクラス

説明

EJBクラスに引数なしのejbCreateが定義されていません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.0 #15.7.3

EJB 2.1 #15.7.3

M00009

The ejbCreate method of the message-driven bean class must be declared as public. (ejb-name=aa....aa, ejb-class=bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：EJBクラス

説明

ejbCreateがpublicではありません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.0 #15.7.3

EJB 2.1 #15.7.3

M00010

The ejbCreate method of the message-driven bean class must not be declared as final or static. (ejb-name=aa....aa, ejb-class=bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：EJBクラス

説明

ejbCreateがfinalです。

ejbCreateがstaticです。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.0 #15.7.3

EJB 2.1 #15.7.3

M00011

The return type of the ejbCreate method of the message-driven bean class must be void. (ejb-name=aa....aa, ejb-class=bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：EJBクラス

説明

ejbCreateの戻り値の型がvoidではありません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.0 #15.7.3

EJB 2.1 #15.7.3

M00012

The throws clause of the ejbCreate method of the message-driven bean class must not define any application exceptions. (ejb-name=aa....aa, ejb-class=bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：EJBクラス

説明

ejbCreateのthrows節にアプリケーション例外が宣言されています。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.0 #15.7.3

EJB 2.1 #15.7.3

M00013

The message-driven bean class must define one onMessage method which has a single argument of type javax.jms.Message. (ejb-name=aa....aa, ejb-class=bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：EJBクラス

説明

EJBクラスにjavax.jms.Messageを引数とするonMessageメソッドが定義されていません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.0 #15.7.4

M00014

The onMessage method of the message-driven bean class must be declared as public. (ejb-name=aa....aa, ejb-class=bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：EJBクラス

説明

onMessageメソッドがpublicではありません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.0 #15.7.4

M00015

The onMessage method of the message-driven bean class must not be declared as final or static. (ejb-name=aa....aa, ejb-class=bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：EJBクラス

説明

onMessageメソッドがfinalです。

onMessageメソッドがstaticです。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.0 #15.7.4

M00016

The message-driven bean class must define the message listener methods. (ejb-name=aa....aa, ejb-class=bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：EJBクラス

説明

EJBクラスにメッセージリスナーメソッドが定義されていません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.1 #15.7.4

M00017

The message listener methods of the message-driven bean class must be declared as public. (ejb-name=aa....aa, ejb-class=bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：EJBクラス

説明

メッセージリスナーメソッドがpublicではありません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.1 #15.7.4

M00018

The message listener methods of the message-driven bean class must not be declared as final or static. (ejb-name=aa....aa, ejb-class=bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：EJBクラス

説明

メッセージリスナーメソッドがfinalです。

メッセージリスナーメソッドがstaticです。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.1 #15.7.4

M00019

The return type of the onMessage method of the message-driven bean class must be void. (ejb-name=aa....aa, ejb-class=bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：EJBクラス

説明

onMessageメソッドの戻り値の型がvoidではありません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.0 #15.7.4

M00020

The throws clause of the onMessage method of the message-driven bean class must not define any application exceptions. (ejb-name=aa....aa, ejb-class=bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：EJBクラス

説明

onMessageメソッドのthrows節にアプリケーション例外が宣言されています。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.0 #15.7.4

M00021

The message-driven bean class must define one ejbRemove method which has no arguments. (ejb-name=aa....aa, ejb-class=bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：EJBクラス

説明

EJBクラスに引数なしのejbRemoveが定義されていません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.0 #15.7.5

EJB 2.1 #15.7.5

M00022

The ejbRemove method of the message-driven bean class must be declared as public. (ejb-name=aa....aa, ejb-class=bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：EJBクラス

説明

ejbRemoveメソッドがpublicではありません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.0 #15.7.5

EJB 2.1 #15.7.5

M00023

The ejbRemove method of the message-driven bean class must not be declared as final or static. (ejb-name=aa....aa, ejb-class=bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：EJBクラス

説明

ejbRemoveメソッドがfinalです。

ejbRemoveメソッドがstaticです。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.0 #15.7.5

EJB 2.1 #15.7.5

M00024

The return type of the ejbRemove method of the message-driven bean class must be void. (ejb-name=aa....aa, ejb-class=bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：EJBクラス

説明

ejbRemoveの戻り値の型がvoidではありません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.0 #15.7.5

EJB 2.1 #15.7.5

M00025

The throws clause of the ejbRemove method of the message-driven bean class must not define any application exceptions. (ejb-name=aa....aa, ejb-class=bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：EJBクラス

説明

ejbRemoveメソッドのthrows節にアプリケーション例外が宣言されています。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.0 #15.7.5

EJB 2.1 #15.7.5

付録A.2　S00001からS09999までの詳細情報

S00001

The session Bean Provider is responsible for providing the session bean class. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名

説明

session bean classが提供されなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.1

S00002

The session Bean Provider is responsible for providing the session bean's client view interface(s). (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名

説明

session beanのclient viewが提供されなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.1

S00003

The session Bean Provider is responsible for providing the session bean's remote interface and remote home interface, if the session bean provides an EJB 2.x remote client view. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名

説明

EJB 2.x remote client viewが提供される場合，remote interfaceとremote home interfaceが提供されなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.1

S00004

The session Bean Provider is responsible for providing the session bean's local interface and local home interface, if the session bean provides an EJB 2.x local client view. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名

説明

EJB 2.x local client viewが提供される場合，local interfaceとlocal home interfaceが提供されなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.1

S00005

The web service client view is not supported. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名

説明

web service client viewは未サポートです。

対処

アプリケーションサーバは本機能をサポートしていません。

S01000

The EJB 2.x session bean class must implement, directly or indirectly, the javax.ejb.SessionBean interface. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス

説明

EJB 2.x session bean classは，javax.ejb.SessionBean interfaceをインプリメントしてください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.1 #7.11.2

S01001

The session bean class must be defined as public, must not be final, and must not be abstract. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス

説明

bean classはpublicとして定義されなければなりません。finalやabstractで定義しないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.2

S01002

The session bean class must be a top level class. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス

説明

bean classはtop level classでなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.2

S01003

The session bean class must have a public constructor that takes no parameters. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス

説明

bean classには，パラメータをとらないpublicコンストラクタがなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.2

S01004

The session bean class must not define the finalize method. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス

説明

bean classには，finalizeメソッドを定義しないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.2

S01005

The stateless session bean class must not implement the javax.ejb.SessionSynchronization interface. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス

説明

stateless session beanは，javax.ejb.SessionSynchronization interfaceをインプリメントしないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.2

S01006

The Remove annotation can only be specified on the business method of the bean class. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

Removeアノテーションは，bean classのビジネスメソッドだけに指定できます。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Simplified API #5.1.9

S03000

The same business interface cannot be both a local and a remote business interface of the bean. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interface = cc....cc)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インタフェース

説明

同じbusiness interfaceを，localとremoteの両方のbusiness interfaceとして指定することはできません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.6

S03001

The session bean's business interface must not extend the javax.ejb.EJBObject or javax.ejb.EJBLocalObject interface. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, business-local = cc....cc)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：local business interface

説明

business interfaceは，javax.ejb.EJBObjectまたはjavax.ejb.EJBLocalObject interfaceを継承しないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.6

S03101

The business method names of the session bean's class can be arbitrary, but they must not start with "ejb". (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

ビジネスメソッド名は「ejb」から始めないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.5

S03102

The business method of the session bean's class must be declared as public. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

ビジネスメソッドはpublicとして宣言しなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.5

S03103

The business method of the session bean's class must not be declared as final or static. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

ビジネスメソッドはfinalまたはstaticとして宣言しないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.5

S03104

The enterprise bean should not throw the java.rmi.RemoteException from a business method. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

java.rmi.RemoteExceptionをビジネスメソッドからスローしないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.5

S04001

The session bean's business interface must not extend the javax.ejb.EJBObject or javax.ejb.EJBLocalObject interface. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, business-remote = cc....cc)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：remote business interface

説明

business interfaceは，javax.ejb.EJBObjectまたはjavax.ejb.EJBLocalObject interfaceを継承しないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.6

S04002

The throws clause of a method in the session bean's remote business interface that does not extend java.rmi.Remote should not include the java.rmi.RemoteException. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, business-remote = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：remote business interface
dd....dd：メソッド

説明

java.rmi.Remoteを継承しないremote business interfaceのメソッドのthrows節は，java.rmi.RemoteExceptionを含めません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.6

S04003

The session bean's remote business interface methods must not expose local interface types, timers or timer handles as arguments or results. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, business-remote = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：remote business interface
dd....dd：メソッド

説明

remote business interfaceのメソッドは，引数または結果として，local interface type，タイマーまたはタイマーハンドルを公開しないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.6

S04101

The business method names of the session bean's class can be arbitrary, but they must not start with "ejb". (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

ビジネスメソッド名は「ejb」から始めないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.5

S04102

The business method of the session bean's class must be declared as public. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

ビジネスメソッドはpublicとして宣言しなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.5

S04103

The business method of the session bean's class must not be declared as final or static. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

ビジネスメソッドはfinalまたはstaticとして宣言しないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.5

S04104

The enterprise bean should not throw the java.rmi.RemoteException from a business method. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

java.rmi.RemoteExceptionをビジネスメソッドからスローしないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.5

S05000

All the exceptions defined in the throws clause of the matching method of the session bean class must be defined in the throws clause of the method of the remote interface. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, remote = dd....dd, method =ee....ee)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：remote interface
ee....ee：メソッド

説明

remote interfaceに定義されたメソッドに対応するsession bean classのメソッドのthrows節に定義された例外は，remote interfaceのメソッドのthrows節に定義されていなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.7

S05001

The session bean's remote interface must extend the javax.ejb.EJBObject interface. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, remote = cc....cc)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：remote interface

説明

remote interfaceはjavax.ejb.EJBObject interfaceを継承してください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.7

S05002

The throws clause of a method of the session bean's remote interface must include java.rmi.RemoteException. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, remote = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：remote interface
dd....dd：メソッド

説明

remote interfaceで定義されたメソッドのthrows節はjava.rmi.RemoteExceptionを含まなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.7

S05003

For each method defined in the session bean's remote interface, there must be a matching method in the session bean's class. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, remote = dd....dd, method = ee....ee)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：remote interface
ee....ee：メソッド

説明

remote interfaceで定義された各メソッドについてはsession bean classに対応するメソッドがなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.7

S05004

The session bean's remote interface methods must not expose local interface types, local home interface types, timers or timer handles as arguments or results. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, remote = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：remote interface
dd....dd：メソッド

説明

remote interfaceのメソッドは，引数または結果として，local interface type，local home interface type，タイマーまたはタイマーハンドルを公開しないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.7

S05101

The business method names of the session bean's class can be arbitrary, but they must not start with "ejb". (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

ビジネスメソッド名は「ejb」から始めないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.5

S05102

The business method of the session bean's class must be declared as public. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

ビジネスメソッドはpublicとして宣言されなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.5

S05103

The business method of the session bean's class must not be declared as final or static. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

ビジネスメソッドはfinalまたはstaticとして宣言しないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.5

S06000

Each create method must match one of the ejbCreate<METHOD> methods defined in the session bean class. The matching ejbCreate<METHOD> method must have the same number and types of arguments. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, home = dd....dd, method = ee....ee)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：remote home interface
ee....ee：メソッド

説明

session beanの各createメソッドは，session bean classで定義されるejbCreate<METHOD>メソッドのうちの一つに対応してください。対応するejbCreate<METHOD>メソッドは，同じ数と型の引数を持たなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.1 #7.11.6

S06001

The session bean's remote home interface must extend the javax.ejb.EJBHome interface. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, home = cc....cc)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：remote home interface

説明

remote home interfaceはjavax.ejb.EJBHome interfaceを継承してください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.8

S06002

The throws clause of a method of the session bean's remote home interface must include java.rmi.RemoteException. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, home = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：remote home interface
dd....dd：メソッド

説明

remote interfaceで定義されたメソッドのthrows節はjava.rmi.RemoteExceptionを含まなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.8

S06003

The stateless session bean's remote home interface must define exactly one create method with no arguments. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, home = cc....cc)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：remote home interface

説明

stateless session beanのremote home interfaceは，引数なしで一つのcreateメソッドを定義してください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.8

S06004

The stateful session bean's remote home interface must define one or more create<METHOD> methods. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, home = cc....cc)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：remote home interface

説明

stateful session beanのremote home interfaceは，一つ以上のcreate<METHOD>メソッドを定義してください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.8

S06005

Each create method of a stateful session bean must match one of the Init methods or ejbCreate<METHOD> methods defined in the session bean class. The matching Init method or ejbCreate<METHOD> method must have the same number and types of arguments. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, home = dd....dd, method = ee....ee)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：remote home interface
ee....ee：メソッド

説明

stateful session beanの各createメソッドは，session bean classで定義されるInitメソッドまたはejbCreate<METHOD>メソッドのうちの一つに対応してください。対応するInitメソッドまたはejbCreate<METHOD>メソッドは，同じ数と型の引数を持たなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.8

S06006

The return type for a create<METHOD> method defined in the session bean's remote home interface must be the session bean's remote interface type. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, home = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：remote home interface
dd....dd：メソッド

説明

create<METHOD>メソッドのリターンタイプは，session beanのremote interface typeでなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.8

S06007

All the exceptions defined in the throws clause of an ejbCreate<METHOD> method of the session bean class must be defined in the throws clause of the matching create<METHOD> method of the remote home interface. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, home = dd....dd, method = ee....ee)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：remote home interface
ee....ee：メソッド

説明

session bean classのejbCreate<METHOD>メソッドのthrows節に定義された例外は，remote home interfaceの対応するcreate<METHOD>メソッドのthrows節に定義されていなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.8

S06008

The throws clause of a create<METHOD> method of the session bean's remote home interface must include javax.ejb.CreateException. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, home = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：remote home interface
dd....dd：メソッド

説明

remote home interfaceで定義されたメソッドのthrows節はjavax.ejb.CreateExceptionを含まなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.8

S06009

If the stateless session bean has an ejbCreate method, the PostConstruct annotation (or deployment descriptor metadata) can only be applied to the bean's ejbCreate method. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, home = dd....dd, method = ee....ee)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：remote home interface
ee....ee：メソッド

説明

stateless session beanにejbCreateメソッドがある場合，PostConstructアノテーションは，ejbCreateメソッドだけに設定できます。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.3.10.2

S06010

The value element of the Init annotation must be specified when the Init annotation is used in association with an adapted home interface of a stateful session bean that has more than one create<METHOD> method. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, home = dd....dd, method = ee....ee)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：remote home interface
ee....ee：メソッド

説明

Initアノテーションが複数のcreate<METHOD>メソッドを持つstateful session beanのホームインタフェースに関して使われる場合，Initアノテーションのvalue要素は指定しなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Simplified API #10.1.2.1

S06101

The ejbCreate<METHOD> method of the session bean's class must be declared as public. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

ejbCreate<METHOD>メソッドはpublicとして宣言されなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.4

S06102

The ejbCreate<METHOD> method of the session bean's class must not be declared as final or static. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

ejbCreate<METHOD>メソッドはfinalまたはstaticとして宣言しないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.4

S06103

The return type for the ejbCreate<METHOD> method of the session bean's class must be void. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

ejbCreate<METHOD>メソッドのリターンタイプはvoidでなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.4

S06201

The result type for the Init method must be void. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

Initメソッドの結果タイプはvoidでなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Simplified API #10.1.2.1

S07000

All the exceptions defined in the throws clause of the matching method of the session bean class must be defined in the throws clause of the method of the local interface.. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, local = dd....dd, method = ee....ee)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：local interface
ee....ee：メソッド

説明

local interfaceに定義されたメソッドに対応するsession bean classのメソッドのthrows節に定義された例外は，local interfaceのメソッドのthrows節に定義されていなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.9

S07001

The session bean's local interface must extend the javax.ejb.EJBLocalObject interface. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, local = cc....cc)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：local interface

説明

local interfaceはjavax.ejb.EJBLocalObject interfaceを継承してください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.9

S07002

The throws clause of a method defined in the session bean's local interface must not include the java.rmi.RemoteException. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, local = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：local interface
dd....dd：メソッド

説明

local interfaceで定義されたメソッドのthrows節は，java.rmi.RemoteExceptionを含めません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.9

S07003

For each method defined in the session bean's local interface, there must be a matching method in the session bean's class. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, local = dd....dd, method = ee....ee)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：local interface
ee....ee：メソッド

説明

local interfaceで定義された各メソッドについては，session bean classに対応するメソッドがなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.9

S07101

The business method names of the session bean's class can be arbitrary, but they must not start with "ejb". (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

ビジネスメソッド名は「ejb」から始めないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.5

S07102

The business method of the session bean's class must be declared as public. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

ビジネスメソッドはpublicとして宣言されなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.5

S07103

The business method of the session bean's class must not be declared as final or static. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

ビジネスメソッドはfinalまたはstaticとして宣言しないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.5

S08000

Each create method must match one of the ejbCreate<METHOD> methods defined in the session bean class. The matching ejbCreate<METHOD> method must have the same number and types of arguments. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, local-home = dd....dd, method = ee....ee)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：local home interface
ee....ee：メソッド

説明

session beanの各createメソッドは，session bean classで定義されるejbCreate<METHOD>メソッドのうちの一つに対応してください。対応するejbCreate<METHOD>メソッドは，同じ数と型の引数を持たなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 2.1 #7.11.8

S08001

The session bean's local home interface must extend the javax.ejb.EJBLocalHome interface. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, local-home = cc....cc)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：local home interface

説明

local home interfaceはjavax.ejb.EJBLocalHome interfaceを継承してください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.10

S08002

The throws clause of a method in the session bean's local home interface must not include the java.rmi.RemoteException. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, local-home = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：local home interface
dd....dd：メソッド

説明

local home interfaceで定義されたメソッドのthrows節は，java.rmi.RemoteExceptionを含めません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.10

S08003

The stateless session bean's local home interface must define exactly one create method with no arguments. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, local-home = cc....cc)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：local home interface

説明

stateless session beanのlocal home interfaceは，引数なしで一つのcreateメソッドを定義してください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.10

S08004

The stateful session bean's local home interface must define one or more create<METHOD> methods. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, local-home = cc....cc)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：local home interface

説明

stateful session beanのlocal home interfaceは，一つ以上のcreate<METHOD>メソッドを定義してください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.10

S08005

Each create method of a stateful session bean must match one of the Init methods or ejbCreate<METHOD> methods defined in the session bean class. The matching Init method or ejbCreate<METHOD> method must have the same number and types of arguments. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, local-home = dd....dd, method = ee....ee)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：local home interface
ee....ee：メソッド

説明

stateful session beanの各createメソッドは，session bean classで定義されるInitメソッドまたはejbCreate<METHOD>メソッドのうちの一つに対応してください。対応するInitメソッドまたはejbCreate<METHOD>メソッドは，同じ数と型の引数を持たなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.10

S08006

The return type for a create<METHOD> method defined in the session bean's local home interface must be the session bean's local interface type. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, local-home = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：local home interface
dd....dd：メソッド

説明

create<METHOD>メソッドのリターンタイプは，session beanのlocal interface typeでなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.10

S08007

All the exceptions defined in the throws clause of an ejbCreate<METHOD> method of the session bean class must be defined in the throws clause of the matching create<METHOD> method of the local home interface. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, local-home = dd....dd, method = ee....ee)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：local home interface
ee....ee：メソッド

説明

session bean classのejbCreate<METHOD>メソッドのthrows節に定義された例外は，local home interfaceの対応するcreate<METHOD>メソッドのthrows節に定義されていなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.10

S08008

The throws clause of a create<METHOD> method of the session bean's local home interface must include javax.ejb.CreateException. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, local-home = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：local home interface
dd....dd：メソッド

説明

local home interfaceで定義されたメソッドのthrows節はjavax.ejb.CreateExceptionを含まなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.10

S08009

If the stateless session bean has an ejbCreate method, the PostConstruct annotation (or deployment descriptor metadata) can only be applied to the bean's ejbCreate method. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, local-home = dd....dd, method = ee....ee)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：local home interface
ee....ee：メソッド

説明

stateless session beanにejbCreateメソッドがある場合，PostConstructアノテーションは，ejbCreateメソッドだけに設定できます。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.3.10.2

S08010

The value element of the Init annotation must be specified when the Init annotation is used in association with an adapted home interface of a stateful session bean that has more than one create<METHOD> method. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, local-home = dd....dd, method = ee....ee)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：local home interface
ee....ee：メソッド

説明

Initアノテーションが複数のcreate<METHOD>メソッドを持つstateful session beanのホームインタフェースに関して使われる場合，Initアノテーションのvalue要素は指定しなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Simplified API #10.1.2.1

S08101

The ejbCreate<METHOD> method of the session bean's class must be declared as public. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

ejbCreate<METHOD>メソッドはpublicとして宣言されなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.4

S08102

The ejbCreate<METHOD> method of the session bean's class must not be declared as final or static. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

ejbCreate<METHOD>メソッドはfinalまたはstaticとして宣言しないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.4

S08103

The return type for the ejbCreate<METHOD> method of the session bean's class must be void. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

ejbCreate<METHOD>メソッドのリターンタイプはvoidでなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.4

S08201

The result type for the Init method must be void. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

Initメソッドの結果タイプはvoidでなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Simplified API #10.1.2.1

付録A.3　S70001からS79999までの詳細情報

S70111

An AroundInvoke method must have the following signature: Object <METHOD>(InvocationContext) throws Exception (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

AroundInvokeメソッドは，次に示すシグネチャを指定してください。

Object <METHOD>(InvocationContext) throws Exception

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.3

S70112

An AroundInvoke method must not be declared as final or static. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

AroundInvokeメソッドは，finalまたはstaticとして宣言しないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.3

S70113

Only one AroundInvoke method may be present on a given class. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, class = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：クラス名

説明

AroundInvokeメソッドは，提供されたクラスに一つだけ指定できます。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.3

S70114

An AroundInvoke method cannot be a business method of the bean class. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

AroundInvokeメソッドは，bean classのビジネスメソッドとして指定できません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.3

S70120

The method names of PostConstruct lifecycle callback interceptor method must not start with "ejb" except ejbCreate. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

PostConstructライフサイクルコールバックインターセプタメソッドのメソッド名は，ejbCreateを除いて「ejb」から始めないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.3

S70121

The PostConstruct lifecycle callback interceptor method defined on a bean class have the following signature: void <METHOD>() (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

bean class上で定義されたPostConstructライフサイクルコールバックインターセプタメソッドは，次に示すシグネチャを指定してください。

void <METHOD>()

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4

S70122

The PostConstruct lifecycle callback interceptor method must not be declared as final or static. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

PostConstructライフサイクルコールバックインターセプタメソッドは，finalまたはstaticとして宣言しないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4

S70123

The PostConstruct lifecycle callback interceptor method may not throw application exceptions. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

PostConstructライフサイクルコールバックインターセプタメソッドは，アプリケーション例外をスローできません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4.2

S70124

A given class may not have more than one lifecycle callback interceptor method for the PostConstruct lifecycle event. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, class = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：クラス名

説明

提供されたクラスには，PostConstructライフサイクルイベントのために複数のライフサイクルコールバックインターセプタメソッドを持てません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4

S70130

The method names of PreDestroy lifecycle callback interceptor method must not start with "ejb" except ejbRemove. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

PreDestroyライフサイクルコールバックインターセプタメソッドのメソッド名は，ejbRemoveを除いて「ejb」から始めないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.3

S70131

The PreDestroy lifecycle callback interceptor method defined on a bean class have the following signature: void <METHOD>() (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

bean class上で定義されたPreDestroyライフサイクルコールバックインターセプタメソッドは，次に示すシグネチャを指定してください。

void <METHOD>()

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4

S70132

The PreDestroy lifecycle callback interceptor method must not be declared as final or static. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

PreDestroyライフサイクルコールバックインターセプタメソッドは，finalまたはstaticとして宣言しないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4

S70133

The PreDestroy lifecycle callback interceptor method may not throw application exceptions. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

PreDestroyライフサイクルコールバックインターセプタメソッドは，アプリケーション例外をスローできません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4.2

S70134

A given class may not have more than one lifecycle callback interceptor method for the PreDestroy lifecycle event. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, class = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：クラス名

説明

提供されたクラスには，PreDestroyライフサイクルイベントのために複数のライフサイクルコールバックインターセプタメソッドを持てません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4

S70135

If the session bean implements the SessionBean interface, the PreDestroy annotation can only be applied to the ejbRemove method. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

session beanがSessionBean interfaceをインプリメントする場合，PreDestroyアノテーションは，ejbRemoveメソッドだけに指定できます。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.3.5

S70140

The method names of PostActivate lifecycle callback interceptor method must not start with "ejb" except ejbActivate. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

PostActivateライフサイクルコールバックインターセプタメソッドのメソッド名は，ejbActivateを除いて「ejb」から始めないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.3

S70141

The PostActivate lifecycle callback interceptor method defined on a bean class have the following signature: void <METHOD>() (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

bean class上で定義されたPostActivateライフサイクルコールバックインターセプタメソッドは，次に示すシグネチャを指定してください。

void <METHOD>()

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4

S70142

The PostActivate lifecycle callback interceptor method must not be declared as final or static. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

PostActivateライフサイクルコールバックインターセプタメソッドは，finalまたはstaticとして宣言しないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4

S70143

The PostActivate lifecycle callback interceptor method may not throw application exceptions. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

PostActivateライフサイクルコールバックインターセプタメソッドは，アプリケーション例外をスローできません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4.2

S70144

A given class may not have more than one lifecycle callback interceptor method for the PostActivate lifecycle event. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, class = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：クラス名

説明

提供されたクラスには，PostActivateライフサイクルイベントのために複数のライフサイクルコールバックインターセプタメソッドを持てません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4

S70145

If the session bean implements the SessionBean interface, the PostActivate annotation can only be applied to the ejbActivate method. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

session beanがSessionBean interfaceをインプリメントする場合，PostActivateアノテーションは，ejbActivateメソッドだけに指定できます。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.3.5

S70150

The method names of PrePassivate lifecycle callback interceptor method must not start with "ejb" except ejbPassivate. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

PrePassivateライフサイクルコールバックインターセプタメソッドのメソッド名は，ejbPassivateを除いて「ejb」から始めないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.3

S70151

The PrePassivate lifecycle callback interceptor method defined on a bean class have the following signature: void <METHOD>() (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

bean class上で定義されたPrePassivateライフサイクルコールバックインターセプタメソッドは，次に示すシグネチャを指定してください。

void <METHOD>()

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4

S70152

The PrePassivate lifecycle callback interceptor method must not be declared as final or static. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

PrePassivateライフサイクルコールバックインターセプタメソッドは，finalまたはstaticとして宣言しないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4

S70153

The PrePassivate lifecycle callback interceptor method may not throw application exceptions. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

PrePassivateライフサイクルコールバックインターセプタメソッドは，アプリケーション例外をスローできません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4.2

S70154

A given class may not have more than one lifecycle callback interceptor method for the PrePassivate lifecycle event. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, class = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：クラス名

説明

提供されたクラスには，PrePassivateライフサイクルイベントのために複数のライフサイクルコールバックインターセプタメソッドを持てません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4

S70155

If the session bean implements the SessionBean interface, the PrePassivate annotation can only be applied to the ejbPassivate method. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

session beanがSessionBean interfaceをインプリメントする場合，PrePassivateアノテーションは，ejbPassivateメソッドだけに指定できます。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.3.5

S70201

An interceptor class must be distinct from the bean class itself. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス

説明

インターセプタクラスはbean classとは別のクラスでなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.1

S70202

An interceptor class must have a public no-arg constructor. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス

説明

インターセプタクラスは引数なしのpublicなコンストラクタを持たなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.1

S70211

An AroundInvoke method must have the following signature: Object <METHOD>(InvocationContext) throws Exception (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：メソッド

説明

AroundInvokeメソッドは，次に示すシグネチャを指定してください。

Object <METHOD>(InvocationContext) throws Exception

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.3

S70212

An AroundInvoke method must not be declared as final or static. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：メソッド

説明

AroundInvokeメソッドは，finalまたはstaticとして宣言しないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.3

S70213

Only one AroundInvoke method may be present on a given class. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, class = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：クラス名

説明

AroundInvokeメソッドは，提供されたクラスに一つだけ指定できます。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.3

S70220

The method names of PostConstruct lifecycle callback interceptor method must not start with "ejb" except ejbCreate. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：メソッド

説明

PostConstructライフサイクルコールバックインターセプタメソッドのメソッド名は，ejbCreateを除いて「ejb」から始めないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.3

S70221

The PostConstruct lifecycle callback interceptor method defined on an interceptor class have the following signature: void <METHOD>(InvocationContext) (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：メソッド

説明

インターセプタクラス上で定義されたPostConstructライフサイクルコールバックインターセプタメソッドは，次に示すシグネチャを指定してください。

void <METHOD> (InvocationContext)

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4

S70222

The PostConstruct lifecycle callback interceptor method must not be declared as final or static. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：メソッド

説明

PostConstructライフサイクルコールバックインターセプタメソッドは，finalまたはstaticとして宣言しないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4

S70223

The PostConstruct lifecycle callback interceptor method may not throw application exceptions. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：メソッド

説明

PostConstructライフサイクルコールバックインターセプタメソッドは，アプリケーション例外をスローできません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4.2

S70224

A given class may not have more than one lifecycle callback interceptor method for the PostConstruct lifecycle event. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, class = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：クラス名

説明

提供されたクラスには，PostConstructライフサイクルイベントのために複数のライフサイクルコールバックインターセプタメソッドを持てません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4

S70225

If the PostConstruct lifecycle callback interceptor method is the ejbCreate method, that callback methods must be implemented on the bean class itself (or on its superclasses). (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：メソッド

説明

PostConstructライフサイクルコールバックインターセプタメソッドがejbCreateメソッドである場合，そのコールバックメソッドはBean class上で（またはそのスーパークラス上で）インプリメントされなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.3

S70230

The method names of PreDestroy lifecycle callback interceptor method must not start with "ejb" except ejbRemove. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：メソッド

説明

PreDestroyライフサイクルコールバックインターセプタメソッドのメソッド名は，ejbRemoveを除いて「ejb」から始めないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.3

S70231

The PreDestroy lifecycle callback interceptor method defined on an interceptor class have the following signature: void <METHOD>(InvocationContext) (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：メソッド

説明

インターセプタクラス上で定義されたPreDestroyライフサイクルコールバックインターセプタメソッドは，次に示すシグネチャを指定してください。

void <METHOD> (InvocationContext)

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4

S70232

The PreDestroy lifecycle callback interceptor method must not be declared as final or static. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：メソッド

説明

PreDestroyライフサイクルコールバックインターセプタメソッドは，finalまたはstaticとして宣言しないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4

S70233

The PreDestroy lifecycle callback interceptor method may not throw application exceptions. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：メソッド

説明

PreDestroyライフサイクルコールバックインターセプタメソッドは，アプリケーション例外をスローできません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4.2

S70234

A given class may not have more than one lifecycle callback interceptor method for the PreDestroy lifecycle event. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, class = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：クラス名

説明

提供されたクラスには，PreDestroyライフサイクルイベントのために複数のライフサイクルコールバックインターセプタメソッドを持てません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4

S70235

If the PreDestroy lifecycle callback interceptor method is the ejbRemove method, that callback methods must be implemented on the bean class itself (or on its superclasses). (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：メソッド

説明

PreDestroyライフサイクルコールバックインターセプタメソッドがejbRemoveメソッドである場合，そのコールバックメソッドはBean class上で（またはそのスーパークラス上で）インプリメントされなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.3

S70240

The method names of PostActivate lifecycle callback interceptor method must not start with "ejb" except ejbActivate. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：メソッド

説明

PostActivateライフサイクルコールバックインターセプタメソッドのメソッド名は，ejbActivateを除いて「ejb」から始めないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.3

S70241

The PostActivate lifecycle callback interceptor method defined on an interceptor class have the following signature: void <METHOD>(InvocationContext) (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：メソッド

説明

インターセプタクラス上で定義されたPostActivateライフサイクルコールバックインターセプタメソッドは，次に示すシグネチャを指定してください。

void <METHOD> (InvocationContext)

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4

S70242

The PostActivate lifecycle callback interceptor method must not be declared as final or static. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：メソッド

説明

PostActivateライフサイクルコールバックインターセプタメソッドは，finalまたはstaticとして宣言しないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4

S70243

The PostActivate lifecycle callback interceptor method may not throw application exceptions. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：メソッド

説明

PostActivateライフサイクルコールバックインターセプタメソッドは，アプリケーション例外をスローできません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4.2

S70244

A given class may not have more than one lifecycle callback interceptor method for the PostActivate lifecycle event. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, class = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：クラス名

説明

提供されたクラスには，PostActivateライフサイクルイベントのために複数のライフサイクルコールバックインターセプタメソッドを持てません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4

S70245

If the PostActivate lifecycle callback interceptor method is the ejbActivate method, that callback methods must be implemented on the bean class itself (or on its superclasses). (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：メソッド

説明

PostActivateライフサイクルコールバックインターセプタメソッドがejbActivateメソッドである場合，そのコールバックメソッドはBean class上で（またはそのスーパークラス上で）インプリメントされなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.3

S70250

The method names of PrePassivate lifecycle callback interceptor method must not start with "ejb" except ejbPassivate. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：メソッド

説明

PrePassivateライフサイクルコールバックインターセプタメソッドのメソッド名は，ejbPassivateを除いて「ejb」から始めないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.3

S70251

The PrePassivate lifecycle callback interceptor method defined on an interceptor class have the following signature: void <METHOD>(InvocationContext) (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：メソッド

説明

インターセプタクラス上で定義されたPrePassivateライフサイクルコールバックインターセプタメソッドは，次に示すシグネチャを指定してください。

void <METHOD> (InvocationContext)

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4

S70252

The PrePassivate lifecycle callback interceptor method must not be declared as final or static. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：メソッド

説明

PrePassivateライフサイクルコールバックインターセプタメソッドは，finalまたはstaticとして宣言しないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4

S70253

The PrePassivate lifecycle callback interceptor method may not throw application exceptions. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：メソッド

説明

PrePassivateライフサイクルコールバックインターセプタメソッドは，アプリケーション例外をスローできません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4.2

S70254

A given class may not have more than one lifecycle callback interceptor method for the PrePassivate lifecycle event. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, class = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：クラス名

説明

提供されたクラスには，PrePassivateライフサイクルイベントのために複数のライフサイクルコールバックインターセプタメソッドを持てません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #12.4

S70255

If the PrePassivate lifecycle callback interceptor method is the ejbPassivate method, that callback methods must be implemented on the bean class itself (or on its superclasses). (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, interceptor-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：インターセプタクラス
dd....dd：メソッド

説明

PrePassivateライフサイクルコールバックインターセプタメソッドがejbPassivateメソッドである場合，そのコールバックメソッドはBean class上で（またはそのスーパークラス上で）インプリメントされなければなりません。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #4.6.3

付録A.4　S80001からS89999までの詳細情報

S80001

If the bean implements the TimedObject interface, the Timeout annotation or timeout-method deployment descriptor element can only be used to specify the ejbTimeout method. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

beanがTimedObject interfaceをインプリメントする場合，Timeoutアノテーションまたはdeployment descriptorのtimeout-method要素は，ejbTimeoutメソッドだけに指定できます。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #18.2.2

S80002

Any method annotated as a Timeout method (or designated in the deployment descriptor as such) must have the signature below: void <METHOD>(Timer timer) (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

Timeoutアノテーションを付加，もしくはdeployment descriptorによって指定されたメソッドは，次に示すシグネチャを指定してください。

void <METHOD>(Timer timer)

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #18.2.2

S80003

Timeout callback methods must not throw application exceptions. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

タイムアウトコールバックメソッドは，アプリケーション例外をスローしないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #18.2.2

S80004

A Timeout method must not be declared as final or static. (test name = aa....aa, ejb-name = bb....bb, ejb-class = cc....cc, method = dd....dd)

aa....aa：テスト名
bb....bb：EJB名
cc....cc：EJBクラス
dd....dd：メソッド

説明

Timeoutメソッドは，finalまたはstaticとして宣言しないでください。

対処

アプリケーションを仕様書に従って修正してください。

仕様書情報

EJB 3.0 Core Contracts and Requirements #18.2.2

付録A.5　Z00001からZ09999までの詳細情報

Z00001

The enterprise bean must define specified interfaces and classes on the deployment descriptor. (ejb-name = aa....aa, exception = bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：例外情報

説明

EJB仕様チェック処理でClassNotFoundExceptionが発生しました。

対処

EJBのdeployment descriptorに記述されたクラス名を確認してください。

Z00002

Container must set the legal security policy for deploying enterprise beans. (ejb-name = aa....aa, exception = bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：例外情報

説明

セキュリティポリシーが不正です。

対処

セキュリティポリシーを修正してください。

Z00003

The enterprise bean provider must provide session beans, entity beans and/or message-driven beans. (ejb-name = aa....aa, exception = bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：例外情報

説明

deployment descriptorの状態が不正です。

対処

システム管理者に連絡してください。

Z00004

Container has caught unexpected exception. (ejb-name = aa....aa, exception = bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：例外情報

説明

EJB仕様チェック処理中に予期しない例外が発生しました。

対処

システム管理者に連絡してください。

Z00005

The enterprise bean must define specified methods on the deployment descriptor. (ejb-name = aa....aa, exception = bb....bb)

aa....aa：EJB名
bb....bb：例外情報

説明

EJB仕様チェック処理でNoSuchMethodExceptionが発生しました。

対処

EJBのdeployment descriptorに記述されたメソッド名を確認してください。

Z00006

The specified test name is invalid. (exception = aa....aa)

aa....aa：例外情報

説明

テスト名が誤っています。

対処

テスト項目リストに記述されているテスト名を修正してください。

付録B　作業ディレクトリ移行およびインポートでエラーが発生したときのメッセージ

作業ディレクトリ移行やインポートでは，XMLプロセッサで検証したあと，DDが仕様に従っているかどうかをチェックします。DDが仕様を満たしていないと判断された場合，ほかのメッセージの詳細情報としてメッセージが出力されます。

ここでは，詳細情報として出力されるメッセージの形式と出力されるメッセージについて説明します。

＜この節の構成＞

付録B.1　メッセージの形式

付録B.2　メッセージの詳細

付録B.1　メッセージの形式

メッセージの形式を次に示します。

nnnn メッセージ ([nnnn メッセージ ([nnnn ....])])

形式の意味を次に示します。

nnnn
Component Containerで管理するメッセージ番号を表します。

メッセージ
エラーメッセージを表します。

([nnnn メッセージ ([nnnn ....])])
複数のエラー要因がある場合，入れ子で出力されます。メッセージは（）で区切られます。

付録B.2　メッセージの詳細

メッセージの詳細情報として出力されるメッセージを次に示します。

番号
メッセージ
説明
対処

0101
It failed in the analysis of TagLib. The 1st argument of <InputStream> is (null).
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

0102
It failed in the analysis of TagLib. The 2nd argument <WebDescriptorFactory> is (null).
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

0103
cannot read tld: [aa....aa]
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

0104
'aa....aa' not found in TagLib XML. Actual value was <bb....bb>.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

bb....bb：保守情報

保守員に連絡してください。

0105
TagLib XML parsing error: [aa....aa]
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

0106
Invalid value = aa....aa (in TagLib XML). Correct value is boolean value, yes or no.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

0201
It failed in the analysis of Web Application. The 1st argument <InputStream> is (null).
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

0202
It failed in the analysis of Web Application. The 2nd argument <WebDescriptorFactory> is (null).
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

0203
The configuration cannot be read. (aa....aa)
WARのDDの読み込みができませんでした。

aa....aa：詳細メッセージ

詳細メッセージに従って要因を取り除いてください。

0204
'aa....aa' was not found in web.xml. The actual value was <bb....bb>.
WARのDD解析に失敗しました。

aa....aa：誤っているDDの要素名

bb....bb：正しいDDの要素名

DDの記述を修正してください。

0205
A web.xml parsing error occurred: (aa....aa)
WARのDD解析中にエラーを検出しました。

aa....aa：詳細メッセージ

詳細メッセージに従って要因を取り除いてください。

0206
Invalid XML: The document type of web.xml is null.
WARのDDに文書型宣言が正しく指定されていません。
文書型宣言を正しく指定してください。

0207
There is no web component by the name of 'aa....aa' here.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

0208
Invalid argument. name=aa....aa value=bb....bb
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

bb....bb：保守情報

保守員に連絡してください。

0209
<web-app> contains more than one element of <aa....aa>.
<web-app>タグ内で，複数のaa....aaタグを指定しています。

aa....aa：<web-app>タグ内で複数指定しているタグ名

<web-app>タグ内で，aa....aaタグを複数指定できません。一つだけ指定してください。

0301
Cannot set the descriptor unless this node has been added to a document for ApplicationClient.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

0302
Cannot get the descriptor unless this node has been added to a document for ApplicationClient.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

0303
Invalid XML: The document type of the application client is null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

0304
Invalid XML: The document type of the application client is unknown. (root name = 'aa....aa', public ID = 'bb....bb', system ID = 'cc....cc')
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

bb....bb：保守情報

cc....cc：保守情報

保守員に連絡してください。

0305
The <application-client> node was not found.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

0401
Cannot set the descriptor unless this node has been added to a document for ApplicationClient Runtime DeploymentDescriptor.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

0501
Cannot set the descriptor unless this node has been added to a document for Application.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

0502
Cannot get the descriptor unless this node has been added to a document for Application.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

0503
Invalid XML: The document type of the application is null.
EARのDDに文書型宣言が指定されていません。
文書型宣言を指定してください。

0504
Invalid XML: The document type of the application is unknown: aa....aa
EARのDDに文書型宣言が正しく指定されていません。

aa....aa：指定されていた文書型宣言

文書型宣言を正しく指定してください。

0506
Cannot find context root for web bundle with entry 'aa....aa' in this ear.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

0507
No <application> nodes were found.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

0601
Cannot set the descriptor unless this node has been added to a document for Connector.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

0602
The transaction support value for the connector is invalid: aa....aa
transaction-supportの指定が誤っています。

aa....aa：指定されていたtransaction-supportの値

「NoTransaction」，「LocalTransaction」または「XATransaction」のどれかを指定してください。

0603
The authentication-mechanism-type of the connector is invalid: aa....aa
authentication-mechanism-typeの指定が誤っています。

aa....aa：指定されていたauthentication-mechanism-typeの値

「BasicPassword」または「Kerbv5」のどちらかを指定してください。

0604
No <connector> nodes could be found.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

0605
Invalid XML: <security-permission-spec> in <connector> is empty.
security-permission-specに値が指定されていません。
security-permission-specに適切な値を指定してください。

0701
aa....aa says it is linked to an EJB called bb....bb of type cc....cc, but no bean of this name and type can be found in this ejb-jar.
ejb-ref-name（bb....bb）でリンクされるEJB（aa....aa）の種別と，ejb-ref-type（cc....cc）で指定される種別とが異なります。

aa....aa：リンク先EJBのdisplay-nameの値

bb....bb：ejb-ref-nameで指定された値

cc....cc：ejb-ref-typeで指定された値

リンク先EJBの種別と一致する値をejb-ref-typeに指定してください。

0702
aa....aa says it is linked to an EJB called bb....bb of home interface cc....cc, but no bean of this home interface name and type can be found in this ejb-jar.
ejb-ref-name（bb....bb）でリンクされるEJB（aa....aa）のhomeインタフェース名と，homeで指定されたインタフェース名（cc....cc）が一致しません。

aa....aa：リンク先EJBのdisplay-nameの値

bb....bb：ejb-ref-nameで指定された値

cc....cc：homeで指定された値

EJB（aa....aa）のhomeインタフェース名をhomeに指定してください。

0703
aa....aa says it is linked to an EJB called bb....bb of remote interface cc....cc, but no bean with this remote interface name and type can be found in this ejb-jar.
ejb-ref-name（bb....bb）でリンクされるEJB（aa....aa）のremoteインタフェース名と，remoteで指定されたインタフェース名（cc....cc）が一致しません。

aa....aa：リンク先EJBのdisplay-nameの値

bb....bb：ejb-ref-nameで指定された値

cc....cc：remoteで指定された値

EJB（aa....aa）のremoteインタフェース名をremoteに指定してください。

0704
aa....aa says it is linked to an EJB called bb....bb of type cc....cc, but no bean of this name and type can be found in this ejb-jar.
ejb-ref-name（bb....bb）でリンクされるEJB（aa....aa）の種別と，ejb-ref-type（cc....cc）で指定される種別とが異なります。

aa....aa：リンク先EJBのdisplay-nameの値

bb....bb：ejb-ref-nameで指定された値

cc....cc：ejb-ref-typeで指定された値

リンク先EJBの種別と一致する値をejb-ref-typeに指定してください。

0705
aa....aa says it is linked to an EJB called bb....bb of local home interface cc....cc, but no bean with this local home interface name and type can be found in this ejb-jar.
ejb-ref-name（bb....bb）でリンクされるEJB（aa....aa）のlocal-homeインタフェース名と，local-homeで指定されたインタフェース名（cc....cc）が一致しません。

aa....aa：リンク先EJBのdisplay-nameの値

bb....bb：ejb-ref-nameで指定された値

cc....cc：local-homeで指定された値

EJB（aa....aa）のlocal-homeインタフェース名をlocal-homeに指定してください。

0706
aa....aa says it is linked to an EJB called bb....bb of local interface cc....cc, but no bean with this local interface name and type can be found in this ejb-jar.
ejb-ref-name（bb....bb）でリンクされるEJB（aa....aa）のlocalインタフェース名と，localで指定されたインタフェース名（cc....cc）が一致しません。

aa....aa：リンク先EJBのdisplay-nameの値

bb....bb：ejb-ref-nameで指定された値

cc....cc：localで指定された値

EJB（aa....aa）のlocalインタフェース名をlocalに指定してください。

0707
Cannot have null value for mandatory element 'aa....aa'.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

0708
aa....aa says it is linked to an EJB called bb....bb of remote business interface cc....cc, but no bean with this remote business interface name and type can be found in this ejb-jar.
ejb-ref-name（bb....bb）でリンクされるEJB（aa....aa）のリモートビジネスインタフェース名と，business-remoteで指定されたインタフェース名（cc....cc）が一致しません。

aa....aa：リンク先EJBのdisplay-nameの値

bb....bb：ejb-ref-nameで指定された値

cc....cc：business-remoteで指定された値

リモートビジネスインタフェース名が一致するよう修正してください。

0709
aa....aa says it is linked to an EJB called bb....bb of local business interface cc....cc, but no bean with this local business interface name and type can be found in this ejb-jar.
ejb-ref-name（bb....bb）でリンクされるEJB（aa....aa）のローカルビジネスインタフェース名と，business-localで指定されたインタフェース名（cc....cc）が一致しません。

aa....aa：リンク先EJBのdisplay-nameの値

bb....bb：ejb-ref-nameで指定された値

cc....cc：business-localで指定された値

ローカルビジネスインタフェース名が一致するよう修正してください。

0801
Cannot set the descriptor unless this node has been added to a document for ejb.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

0802
Cannot get the descriptor unless this node has been added to a document for ejb.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

0803
Invalid XML: The document type of EJB is null.
EJB-JARのDDに文書型宣言が指定されていません。
文書型宣言を指定してください。

0804
Invalid XML: The document type of EJB is unknown: aa....aa
EJB-JARのDDに文書型宣言が正しく指定されていません。

aa....aa：指定されていた文書型宣言

文書型宣言を正しく指定してください。

0805
ERROR: Cascade-delete can only be specified if the other role has a multiplicity of One.
cascade-deleteが指定されている場合は，multiplicityに「One」を指定しなければなりません。
cascade-deleteを指定しないようにするか，multiplicityに「One」を指定してください。

0806
The value 'aa....aa' of the multiplicity element in EJB deployment descriptor XML is incorrect: the value must be One or Many.
multiplicityの指定が誤っています。

aa....aa：multiplicityの値

「One」または「Many」のどちらかを指定してください。

0807
No <ejb> nodes could be found.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

0901
Cannot set the descriptor unless this node has been added to a document for ejb.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

0902
Invalid XML: The Bean setting aa....aa is not specified as a local home or as a home interface.
EJB aa....aaには，home，local-homeのどちらも指定されていません。

aa....aa：EJBのdisplay-nameの値

home，local-homeのどちらか（または両方）を指定してください。

0903
Invalid XML : Document type for ejb is (null).
EJB-JARのDDに文書型宣言が指定されていません。
文書型宣言を指定してください。

0904
Invalid XML : Unknown document type for ejb: aa....aa
EJB-JARのDDに文書型宣言が正しく指定されていません。

aa....aa：指定されていた文書型宣言

文書型宣言を正しく指定してください。

0905
The jms acknowledge mode is invalid: aa....aa
acknowledge-modeの指定が誤っています。

aa....aa：acknowledge-modeの値

「Auto-acknowledge」または「Dups-ok-acknowledge」のどちらかを指定してください。

0906
The subscription durability string is invalid: aa....aa
subscription-durabilityの指定が誤っています。

aa....aa：subscription-durabilityの値

「Durable」または「NonDurable」のどちらかを指定してください。

0907
The jms destination type is invalid: aa....aa
destination-typeの指定が誤っています。

aa....aa：destination-typeの値

「javax.jms.Queue」または「javax.jms.Topic」のどちらかを指定してください。

0908
No query element method was found in the XML: [aa....aa]
query-methodで指定されたメソッドが見つかりません。

aa....aa：詳細メッセージ

詳細メッセージに従い，query-methodを正しく指定してください。

0909
The <query-method> is ambiguous or invalid.
query-methodに指定されたメソッドが存在しません。または，query-methodのmethod-nameにアスタリスク（*）が指定されています。
query-methodを正しく指定してください。

0910
Invalid XML: Bean aa....aa does not define a remote interface.
EJB（aa....aa）にはremoteが指定されていません。

aa....aa：EJBのdisplay-nameの値

homeを指定した場合は，remoteも指定してください。

0911
Invalid XML: Bean aa....aa does not define a local interface.
EJB（aa....aa）にはlocalが指定されていません。

aa....aa：EJBのdisplay-nameの値

local-homeを指定した場合は，localも指定してください。

0912
Invalid XML: Bean aa....aa does not define a ejb-class.
EJB（aa....aa）のejb-classが正しく指定されていません。

aa....aa：EJBのdisplay-nameの値

ejb-classを正しく指定してください。

0913
Invalid XML: Bean aa....aa does not define a ejb-name.
EJB（aa....aa）のejb-nameが正しく指定されていません。

aa....aa：EJBのdisplay-nameの値

ejb-nameを正しく指定してください。

0914
Bean aa....aa must specify a <abstract-schema-name> tag for cmp-version 2.x.
CMP2.xであるEJB（aa....aa）で，abstract-schema-nameが指定されていません。

aa....aa：EJBのdisplay-nameの値

abstract-schema-nameを正しく指定してください。

1001
Cannot set the descriptor unless this node has been added to a document for ejb.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

1101
Cannot set the descriptor unless this node has been added to a document for ejb.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

1102
Failure : SQL relations to CMP aa....aa cannot be found from CMPEntityBean bb....bb.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

bb....bb：保守情報

保守員に連絡してください。

1201
Cannot set the descriptor unless this node has been added to a document for Web.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

1301
Cannot set the descriptor unless this node has been added to a document for Web.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

1401
Cannot set the descriptor unless this node has been added to a document for Web.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

1402
No <web> nodes could be found.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

1501
Cannot set the descriptor unless this node has been added to a document for Web.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

1601
getAttribute(key) : key is (null).
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

1602
getAttribute(key, value) : key is (null). value is aa....aa.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

1603
removeAttribute(key) : key is (null).
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

1604
addElement(value) : value is (null).
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

1605
removeElement(value) : value is (null)
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

1701
Document was null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

1702
cannot find a node under aa....aa with tag bb....bb.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

bb....bb：保守情報

保守員に連絡してください。

1703
aa....aa has no sub nodes with tag bb....bb.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

bb....bb：保守情報

保守員に連絡してください。

1704
The public ID and the system ID for this XML document could not be resolved: aa....aa [bb....bb].
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

bb....bb：保守情報

保守員に連絡してください。

1705
Type mismatch of DTD.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

1801
The public ID is incorrect.
文書型宣言に不正な公開識別子が指定されています。
正しい公開識別子を指定してください。

1901
Illegal application version : aa....aa
J2EEアプリケーションのバージョンが不正です。

aa....aa：保守情報

application.xmlの公開識別子またはapplication要素のversion属性の値が正しいか確認してください。

1902
This application has no ejb jars of name aa....aa
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

1903
This application has no ejb jars of name aa....aa
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

1904
This application has no beans of name aa....aa
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

1905
This application has no application clients of name aa....aa
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

1906
This application has no application clients jars of name aa....aa
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

1907
This application has no web app of name aa....aa
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

1908
This application has no web app jars of name aa....aa
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

1909
This application has no rar jar of name aa....aa
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

1910
This application has no application clients jars of name aa....aa
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

2001
An attempt to create a temporary directory has failed.
一時ディレクトリの作成に失敗しました。

一時ディレクトリの場所に書き込み権限がない場合，書き込み権限を付与してください。

一時ディレクトリの場所に容量が不足している場合，容量を確保してください。

2002
The class loader could not be created.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2003
J2EE module 'aa....aa' cannot be extracted from the EAR file 'bb....bb'.
moduleで指定されたファイルがEARファイルにありません。

aa....aa：moduleで指定されたファイル名

bb....bb：EARファイル名

EARのインポート時にこのメッセージが出力された場合，EARファイルの構成を見直してください。

インポート以外でこのメッセージが出力された場合，保守員に連絡してください。

2004
An attempt to unpack the archive failed. The parent file for aa....aa could not be made.
アーカイブファイルを展開するディレクトリを生成できませんでした。

aa....aa：展開先ディレクトリ名

ほかのアプリケーションがロックしている場合は，そのアプリケーションを終了させてください。

書き込み権限がない場合，書き込み権限を付与してください。

容量が不足している場合，容量を確保してください。

2005
It failed in the analysis of Ear. The 1st argument of <File> is (null).
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2006
The EAR file 'aa....aa' does not exist
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

2007
No deployment information was found. The format was invalid. (EAR file = aa....aa)
指定されたファイルは，EARファイルとして正しくない形式です。

aa....aa：EARファイル名

EARのインポート時の場合は，インポートしようとしたファイルの構成を見直してください。

インポート以外でこのメッセージが出力された場合，保守員に連絡してください。

2008
File Object for Save to do Deployment Descriptor of J2EEModule for EJB is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2009
File Object for Save to do Deployment Descriptor of J2EEModule for Web Application is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2010
File Object for Save to do Deployment Descriptor of j2EEModule for ApplicationClient is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2011
File Object for Save to do Runtime Deployment Descriptor of ApplicationClient is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2012
File Object for Save to do Deployment Descriptor of j2EEModule for Connector is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2013
File Object for Save to do Application(Ear) is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2014
An attempt to save an EAR file resulted in an error: aa....aa to bb....bb
EARファイルの保存に失敗しました。

aa....aa：EARファイル生成時に作られる一時ファイル名

bb....bb：保存先ファイル名

ほかのアプリケーションがロックしている場合は，そのアプリケーションを終了させてください。

書き込み権限がない場合，書き込み権限を付与してください。

容量が不足している場合，容量を確保してください。

2015
File Object for Save to do Deployment Descriptor of J2EEApplication is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2016
File Object for Save to do Runtime Deployment Descriptor is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2017
aa....aa is an unknown Descriptor type for removing.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

2018
aa....aa is an unknown BundleDescriptor type for removing.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

2019
'aa....aa' cannot be extracted from file 'bb....bb'.
アーカイブファイルからaa....aaを展開できません。

aa....aa：アーカイブファイル内のファイル名

bb....bb：アーカイブファイル名

インポート時の場合は，インポートしようとしたファイルの構成を見直してください。

インポート以外でこのメッセージが出力された場合，保守員に連絡してください。

2020
The file aa....aa to acquire ApplicationName doesn't exist.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

2021
The Application name for Load to do 'application.xml' is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2022
The File Object for Load to do 'Ear' is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2023
The File Object for Load to do Runtime Deployment Descriptor is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2024
The J2EEModule name of EJB for Load is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2025
The File Object of EJB Jar for Load is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2026
The J2EEModule name of Web Application for Load is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2027
The File Object of Web Application War for Load is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2028
The J2EEModule name of Connactor for Load is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2029
The File Object of Connector Rar for Load is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2030
The J2EEModule name of ApplicationClient for Load is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2031
The File Object of ApplicationClient Jar for Load is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2032
The J2EEModule name of ApplicationClient for Load is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2033
The File Object of ApplicationClient Runtime Deployment Descriptor for Load is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2101
No archive file for ApplicationClient: aa....aa
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

2102
Cannot package Application Client: aa....aa does not exist.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

2103
You must include the class file for aa....aa in the packaging command of ApplicationClient Jar bb....bb.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

bb....bb：保守情報

保守員に連絡してください。

2104
The File Object of ApplicationClient Jar for Load is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2105
ApplicationClient Jar 'aa....aa' does not exist.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

2106
No deployment information for the application client was found at aa....aa in bb....bb.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

bb....bb：保守情報

保守員に連絡してください。

2107
The manifest format is incorrect. There is no Mail-Class description in the manifest.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2108
The File Object of ApplicationClient Deployment Descriptor for Save is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2109
The File Object of ApplicationClient Runtime Deployment Descriptor for Save is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2110
The File Object of ApplicationClient Jar for Save is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2111
An error occurred during renaming of an application client: from aa....aa to bb....bb.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

bb....bb：保守情報

保守員に連絡してください。

2112
The J2EEModule name of ApplicationClient for Load is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2113
The File Object of ApplicationClient Jar for Load is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2114
The File Object of ApplicationClient Runtime Deployment Descriptor for Load is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2201
Illegal application client version : aa....aa
J2EEアプリケーションクライアントのバージョンが不正です。

aa....aa：保守情報

application-client.xmlの公開識別子またはapplication-client要素のversion属性の値が正しいか確認してください。

2202
This application client has no ejb reference by the name aa....aa.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

2203
This application client has no JMS destination reference by the name of aa....aa.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

2204
This application client has no resource reference by the name aa....aa.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

2301
An attempt to rename a JAR file failed: from aa....aa to bb....bb.
JARファイルの保存に失敗しました。ファイル名をbb....bbに変更できません。

aa....aa：変更前のファイル名

bb....bb：変更後のファイル名

ほかのアプリケーションがロックしている場合は，そのアプリケーションを終了させてください。

書き込み権限がない場合，書き込み権限を付与してください。

容量が不足している場合，容量を確保してください。

2302
An attempt to rename a JAR file failed: from aa....aa to bb....bb.
JARファイルの保存に失敗しました。ファイル名をbb....bbに変更できません。

aa....aa：変更前のファイル名

bb....bb：変更後のファイル名

ほかのアプリケーションがロックしている場合は，そのアプリケーションを終了させてください。

書き込み権限がない場合，書き込み権限を付与してください。

容量が不足している場合，容量を確保してください。

2303
An attempt to unpack the archive has failed. The parent file of aa....aa could not be made.
アーカイブファイルを展開するディレクトリaa....aaを生成できませんでした。

aa....aa：作成しようとしたディレクトリ名

ほかのアプリケーションがロックしている場合は，そのアプリケーションを終了させてください。

書き込み権限がない場合，書き込み権限を付与してください。

容量が不足している場合，容量を確保してください。

2304
aa....aa does not exist.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

2401
No archive file for Connector: aa....aa
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

2402
The File Object of Connector Rar for Load is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2403
Connector RAR 'aa....aa' does not exist.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

2404
No deployment information for the connector was found at aa....aa in bb....bb
指定されたファイルは，RARファイルとして正しくない形式です。

aa....aa：RARファイルから取得しようとしたファイル名

bb....bb：RARファイル名

インポート時の場合は，インポートしようとしたファイルの構成を見直してください。

インポート以外でこのメッセージが出力された場合，保守員に連絡してください。

2405
The File Object of Connector Rar for Save is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2406
The File Object of Connector Deployment Descriptor for Save is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2407
An attempt to rename an RAR file failed: from aa....aa to bb....bb.
RARファイルの保存に失敗しました。ファイル名をbb....bbに変更できません。

aa....aa：変更前のファイル名

bb....bb：変更後のファイル名

ほかのアプリケーションがロックしている場合は，そのアプリケーションを終了させてください。

書き込み権限がない場合，書き込み権限を付与してください。

容量が不足している場合，容量を確保してください。

2408
The connector cannot be packaged: aa....aa does not exist.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

2409
An attempt to read the connector XML has failed: [aa....aa]
RARのDDを読み込みできませんでした。

aa....aa：詳細メッセージ

詳細メッセージに従って要因を取り除いてください。

2410
The J2EEModule name of Connector Rar for Load is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2411
The File Object Connector Deployment Descriptor for Load is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2501
The container transaction type is unknown: aa....aa
trans-attributeの指定が不正です。

aa....aa：指定されていたtrans-attributeの値

「NotSupported」，「Supports」，「Required」，「RequiresNew」「Mandatory」または「Never」のどれかを指定してください。

2601
No archive file for EjbBundle: aa....aa
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

2602
An EJB cannot be packaged. aa....aa does not exist.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

2603
The EJB JAR file 'aa....aa' does not exist.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

2604
No deployment information for the EJB was found at aa....aa in bb....bb
指定されたファイルは，EJB-JARファイルとして正しくない形式です。

aa....aa：EJB-JARファイルから取得しようとしたファイル名

bb....bb：EJB-JARファイル名

インポート時の場合は，インポートしようとしたファイルの構成を見直してください。

インポート以外でこのメッセージが出力された場合は，保守員に連絡してください。

2605
The J2EEModule name of Ejb Jar for Load is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2606
The File Object of Ejb Jar for Load is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2607
File Object of Ejb Jar for Save is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2608
An attempt to rename an EJB JAR file failed: from aa....aa to bb....bb.
EJB-JARファイルの保存に失敗しました。ファイル名をbb....bbに変更できません。

aa....aa：変更前のファイル名

bb....bb：変更後のファイル名

ほかのアプリケーションがロックしている場合は，そのアプリケーションを終了させてください。

書き込み権限がない場合，書き込み権限を付与してください。

容量が不足している場合，容量を確保してください。

2609
Couldn't get application archivist for Ejb Jar Update.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2701
Illegal ejb version : aa....aa
EJB-JARのバージョンが不正です。

aa....aa：保守情報

ejb-jar.xmlの公開識別子またはejb-jar要素のversion属性の値が正しいか確認してください。

2702
Referencing error: This bundle has no bean with the name aa....aa.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

2703
Invalid XML: aa....aa(bb....bb) is not defined at cc....cc .
aa....aaがbb....bbで定義されていません。

aa....aa：タグ値

bb....bb：aa....aaが定義されているタグ名
cc....cc：タグ名
bb....bbで定義されている値をcc....ccに指定してください。

2801
The CMP version is invalid: aa....aa
cmp-versionが誤っています。

aa....aa：指定されていたcmp-versionの値

「1.x」または「2.x」のどちらかを指定してください。

2901
Cannot set use-caller-identity for Message Driven beans.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2902
Cannot set RunAs identity when using caller identity.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2903
Cannot get RunAs identity when using caller identity.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2904
A method level transaction attribute cannot be specified for a bean with the transaction type aa....aa. This EJB name is bb....bb.
EJB（bb....bb）は，BMTです。container-transactionを指定できません。

aa....aa：指定されていたtransaction-typeの値

bb....bb：EJBのejb-nameの値

CMTに変更してください。

container-transactionを削除してください。

2905
Cannot add roles when the descriptor is not part of a ejb bundle.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2906
Cannot add roles when the ejb bundle does have them: RoleName is aa....aa
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

2907
Cannot add roles when the descriptor is not part of a ejb bundle.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

2908
Cannot remove roles when the ejb bundle does not have them: RoleName is aa....aa
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

2909
This bean 'aa....aa' has no environment property by the name of bb....bb.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

bb....bb：保守情報

保守員に連絡してください。

2910
This bean 'aa....aa' has no Ejb Reference by the name of bb....bb.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

bb....bb：保守情報

保守員に連絡してください。

2911
This bean 'aa....aa' has no JMS destination reference by the name of bb....bb.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

bb....bb：保守情報

保守員に連絡してください。

2912
This web app has no resource reference by the name of aa....aa.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

3001
Entity beans can only have Container transaction type. The type was being set to aa....aa.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

3002
aa....aa is not a valid value for the entity reentrancy of EJB bb....bb.
reentrantの指定が誤っています。

aa....aa：指定されていたreentrant値

bb....bb：EJBのejb-nameの値

「True」または「False」のどちらかを指定してください。

3003
aa....aa is not an allowed persistence type of Ejb bb....bb.
persistence-typeの指定が誤っています。

aa....aa：指定されていたpersistence-type値

bb....bb：EJBのejb-nameの値

「Bean」または「Container」のどちらかを指定してください。

3004
Cannot set type aa....aa on an entity bean bb....bb.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

bb....bb：保守情報

保守員に連絡してください。

3101
aa....aa is not a valid EJB reference type.
ejb-ref-typeの指定が誤っています。

aa....aa：指定されていたejb-ref-typeの値

「Entity」または「Session」を指定してください。

3201
aa....aa is not a legal ejb type.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

3202
Remote home interface aa....aa does not have a findByPrimaryKey method.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

3301
Incorrect value for integrity: aa....aa
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

3302
Incorrect value for confidentiality: aa....aa
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

3303
Incorrect value for establishTrustInTarget: aa....aa
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

3304
Incorrect value for establishTrustInClient: aa....aa
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

3305
Incorrect value for authentication method: aa....aa
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

3306
Incorrect value for callerPropagation: aa....aa
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

3401
The transaction attribute 'aa....aa' of a message-driven bean bb....bb is invalid.
Message-driven Beanで使用できないトランザクション属性が指定されました。

aa....aa：指定されたtrans-attributeの値

bb....bb：EJBのejb-nameの値

「NotSupported」または「Required」のどちらかを指定してください。

3402
Cannot set the type 'aa....aa' of a message-driven bean bb....bb.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

bb....bb：保守情報

保守員に連絡してください。

3403
Message-driven bean aa....aa isn't set up to have durable subscription.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

3404
Message-driven bean aa....aa isn't set up to have durable subscription.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

3405
onMessage is not defined for message-bean aa....aa.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

3406
The transaction type aa....aa of a message-driven bean bb....bb is invalid.
Message-driven Beanで使用できないtransaction-typeを指定されました。

aa....aa：指定されていたtransaction-typeの値

bb....bb：EJBのejb-nameの値

「Bean」または「Container」のどちらかを指定してください。

3501
EJB aa....aa cannot be set up in ejb-local-ref 'bb....bb' because the local interface has not been defined.
ejb-local-refで参照するEJBには，localが定義されていません。

aa....aa：参照先EJBのejb-nameの値

bb....bb：ejb-ref-nameの値

aa....aaにlocalを定義してください。

3502
EJB aa....aa cannot be set up in ejb-ref 'bb....bb' because the remote interface has not been defined.
ejb-refで参照するEJBには，remoteが定義されていません。

aa....aa：参照先EJBのejb-nameの値

bb....bb：ejb-ref-nameの値

aa....aaにremoteを定義してください。

3503
The API syntax is invalid. The link name cannot be acquired from an external reference.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

3504
This ejb reference has no ejb descriptor.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

3505
This ejb reference has no ejb descriptor.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

3601
The session type aa....aa for session EJB bb....bb is invalid. The type must be 'cc....cc' or 'dd....dd'.
session-typeが誤っています。

aa....aa：指定されているsession-typeの値

bb....bb：EJBのejb-nameの値

cc....cc：Stateful

dd....dd：Stateless

「Stateful」または「Stateless」のどちらかを指定してください。

3602
Cannot set the type of a session bean aa....aa.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

3603
The transaction type aa....aa for a session bean bb....bb is invalid.
Session Beanで使用できないtransaction-typeを指定されました。

aa....aa：指定されたtransaction-typeの値

bb....bb：EJBのejb-nameの値

「Bean」または「Container」のどちらかを指定してください。

3702
aa....aa is not an allowed property value type.
env-entry-typeの指定が誤っています。

aa....aa：指定されたデータ型

「java.lang.Boolean」，「java.lang.Byte」，「java.lang.Character」，「java.lang.String」，「java.lang.Short」，「java.lang.Integer」，「java.lang.Long」，「java.lang.Float」または「java.lang.Double」のどれかを指定してください。

3703
'aa....aa' cannot be changed to the Character class.
env-entry-valueに指定された値をjava.lang.Characterで扱えません。

aa....aa：env-entry-valueに指定された値

env-entry-valueには1文字だけ指定してください。

3704
An instance of aa....aa could not be created from bb....bb. (reason = cc....cc)
env-entry-valueに指定された値をaa....aaで扱えません。

aa....aa：env-entry-typeに指定された値

bb....bb：env-entry-valueに指定された値

cc....cc：詳細メッセージ

env-entry-typeで扱える値をenv-entry-valueに指定してください。

3705
The environment properties type is invalid: aa....aa
env-entry-typeの指定が誤っています。

aa....aa：指定されたデータ型

「java.lang.Boolean」，「java.lang.Byte」，「java.lang.Character」，「java.lang.String」，「java.lang.Short」，「java.lang.Integer」，「java.lang.Long」，「java.lang.Float」または「java.lang.Double」のどれかを指定してください。

3801
The cmp-field or cmr-field name cannot be empty strings.
cmp-fieldのfield-nameまたはcmr-fieldのcmr-field-nameに値が指定されていません。
field-nameやcmr-field-nameに正しく値を指定してください。

3803
The cmp-field or cmr-field name aa....aa must begin with a lower-case letter.
cmp-fieldのfield-nameまたはcmr-fieldのcmr-field-nameの先頭文字は小文字にしなければなりません。

aa....aa：field-nameまたはcmr-field-nameに指定された値

先頭文字は小文字にしてください。小文字かどうかの判定は，java.lang.CharacterのisLowerCaseメソッドに従います。

3901
aa....aa is not a valid authentication method for the Web.
auth-methodの指定が誤っています。

aa....aa：指定されたauth-methodの値

「BASIC」，「FORM」，「DIGEST」または「CLIENT-CERT」のどれかを指定してください。

4001
The message-driven bean aa....aa does not process the method 'bb....bb'.
Message-driven Bean（aa....aa）は，メソッド（bb....bb）を持っていません。

aa....aa：EJBのejb-nameの値

bb....bb：指定されたメソッド名

メソッド名を正しく指定してください。

4002
Method aa....aa is not contained in Ejb 'bb....bb'.
メソッド（aa....aa）は，EJB （bb....bb）に含まれていません。

aa....aa：指定されたメソッド名

bb....bb：EJBのejb-nameの値

メソッド名を正しく指定してください。

4003
Method aa....aa was not found in EJB bb....bb.
メソッド（aa....aa）は，EJB （bb....bb）に含まれていません。

aa....aa：指定されたメソッド名

bb....bb：EJBのejb-nameの値

メソッド名を正しく指定してください。

4101
unknown Reference type.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

4201
CMRFieldInfo not found for field aa....aa.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

4202
There is no local interface for the target bean aa....aa of the CMR field.
cmr-fieldを指定した場合，そのEJBにはlocalも指定しなければなりません。

aa....aa：EJBのejb-nameの値

EJBにlocalも指定してください。

4203
PersistentFieldInfo not found for field aa....aa.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

4204
PersistentFieldInfo not found for pkey field aa....aa.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

4205
No cmp field is defined for CMP EJB aa....aa.
EJB（aa....aa）には，cmp-fieldが定義されていません。

aa....aa：EJBのdisplay-nameの値

cmp-fieldを定義してください。

4206
Error building allSqlStatementedMethods: aa....aa
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

4207
Accessor aa....aa for CMP field bb....bb cannot be found.
cmp-field（bb....bb）に対応するアクセサメソッド（aa....aa）が見つかりません。

aa....aa：アクセサメソッド名

bb....bb：cmp-fieldに指定された値

cmp-fieldを正しく指定してください。

4208
CMP field aa....aa in class bb....bb cannot be found.
クラス（bb....bb）には，CMPフィールド（aa....aa）が定義されていません。

aa....aa：cmp-fieldに指定された値

bb....bb：CMPのクラス名

cmp-fieldを正しく指定してください。

4209
CMP/CMR field aa....aa must start with a lower-case character.
field-nameまたはcmr-field-nameの先頭文字は小文字にしなければなりません。

aa....aa：field-nameまたはcmr-field-nameに指定された値

先頭文字は小文字にしてください。小文字かどうかの判定は，java.lang.CharacterのisLowerCaseメソッドに従います。

4301
cmr-field-type is aa....aa. The value must be java.util.Collection or java.util.Set.
cmr-field-typeの指定が誤っています。

aa....aa：cmr-field-typeに指定された値

「java.util.Collection」または「java.util.Set」のどちらかを指定してください。

4401
aa....aa is not a valid transport guarantee value.
transport-guaranteeの指定が誤っています。

aa....aa：transport-guaranteeに指定された値

「NONE」，「INTEGRAL」または「CONFIDENTIAL」のどれかを指定してください。

4501
Jsp aa....aa does not exist in the Web application bb....bb.
jsp-fileに指定されたファイルが存在しません。

aa....aa：jsp-fileで指定されたファイル名

bb....bb：WARのdisplay-nameの値

インポート時の場合は，インポートしようとしたファイルの構成を見直してください。

インポート以外でこのメッセージが出力された場合，保守員に連絡してください。

4502
The Web application cannot be packaged. aa....aa does not exist.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

4503
Reading web.xml resulted in an error: [aa....aa]
WARのDDの読み込みができませんでした。

aa....aa：詳細メッセージ

詳細メッセージに従って要因を取り除いてください。

4504
File Object of Web Application Deployment Descriptor for Save is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

4505
An attempt to rename a WAR file failed: from aa....aa to bb....bb.
WARファイルの保存に失敗しました。ファイル名をbb....bbに変更できません。

aa....aa：変更前のファイル名

bb....bb：変更後のファイル名

ほかのアプリケーションがロックしている場合は，そのアプリケーションを終了させてください。

書き込み権限がない場合，書き込み権限を付与してください。

容量が不足している場合，容量を確保してください。

4506
The File Object of Web Application War for Save is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

4507
The J2EEModule name of Web Application War for Load is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

4508
The File Object of Web Application War for Load is Null.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

4509
The Web WAR file 'aa....aa' does not exist.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

4510
No deployment information for the Web was found at aa....aa in bb....bb.
指定されたファイルは，WARファイルとして正しくない形式です。

aa....aa：WARファイルから取得しようとしたファイル名

bb....bb：WARファイル名

インポート時の場合は，インポートしようとしたファイルの構成を見直してください。

インポート以外でこのメッセージが出力された場合，保守員に連絡してください。

4511
A descriptor parsing error occurred: [aa....aa]
DDの解析に失敗しました。

aa....aa：詳細メッセージ

詳細メッセージに従って要因を取り除いてください。

4601
Illegal web version : aa....aa
WARのバージョンが不正です。

aa....aa：保守情報

web.xmlの公開識別子またはweb-app要素のversion属性の値が正しいか確認してください。

4602
This web component has no JMS destination reference by the name of aa....aa.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

4603
This web app has no ejb reference by the name of aa....aa.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

4604
This web app has no resource reference by the name of aa....aa.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

4701
The implementation of aa....aa for the Web cannot be instantiated.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

4702
The aa....aa implementation class for the Web cannot be found.
内部エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

保守員に連絡してください。

4801
Invalid argument for createMessage method of duplicate object.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

4802
Cannot get Message when the descriptor is not part of a bundle.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

4803
Cannot get Message when the descriptor is not part of a enterprise-beans.
内部エラーが発生しました。
保守員に連絡してください。

4901
Illegal connector version : aa....aa
リソースアダプタのバージョンが不正です。

aa....aa：保守情報

ra.xmlの公開識別子またはconnector要素のversion属性の値が正しいか確認してください。

付録C　通信処理を示す文字列と通信処理の対応

メッセージ中に出力される通信処理を示す文字列と通信処理の対応について説明します。

＜この節の構成＞

付録C.1　SMTPに関するメッセージの場合

付録C.2　POP3に関するメッセージの場合

付録C.1　SMTPに関するメッセージの場合

SMTPに関するメッセージの場合，メッセージ中に出力される通信処理を示す文字列と通信処理の対応は，次の表に示すとおりです。

項番
通信処理を示す文字列
通信処理

1
－
コネクション取得

2
connect-mail-server
接続時のサーバレスポンス取得

3
EHLO コマンド引数
EHLOコマンド発行

4
HELO コマンド引数
HELOコマンド発行

5
AUTH LOGIN
AUTHコマンド発行
(引数に LOGIN)

6
AUTH PLAIN
AUTHコマンド発行
(引数に PLAIN)

7
AUTH DIGEST-MD5
AUTHコマンド発行
(引数に DIGEST-MD5)

8
SEND USER
ユーザ名の送信

9
SEND PASS
パスワードの送信

10
SEND USER PASS
ユーザ名とパスワードの送信

11
AUTH END
認証の完了通知

12
QUIT
QUITコマンド発行

13
MAIL コマンド引数
MAILコマンド発行

14
RCPT コマンド引数
RCPTコマンド発行

15
RSET
RSETコマンド発行

16
NOOP
NOOPコマンド発行

17
DATA
DATAコマンド発行

18
SEND MAIL
メール本体のデータ送信

19
¥r¥n.
¥r¥n.の送信

付録C.2　POP3に関するメッセージの場合

POP3に関するメッセージの場合，メッセージ中に出力される通信処理を示す文字列と通信処理の対応は，次の表に示すとおりです。

項番 | 通信処理を示す文字列 | 通信処理
1 | － | コネクション取得
2 | connect-mail-server | 接続時のサーバレスポンス取得
3 | USER | USERコマンド発行
4 | PASS | PASSコマンド発行
5 | QUIT | QUITコマンド発行
6 | STAT | STATコマンド発行
7 | LIST コマンド引数 | LISTコマンド発行
8 | UIDL コマンド引数 | UIDLコマンド発行
9 | RETR コマンド引数 | RETRコマンド発行
10 | TOP コマンド引数 | TOPコマンド発行
11 | DELE コマンド引数 | DELEコマンド発行
12 | NOOP | NOOPコマンド発行
13 | RSET | RSETコマンド発行

付録D　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

＜この節の構成＞

付録D.1　関連マニュアル

付録D.2　このマニュアルでの表記

付録D.3　英略語

付録D.4　KB（キロバイト）などの単位表記について

付録D.1　関連マニュアル

アプリケーションサーバのマニュアルについて次に示します。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 概説（3020-3-U01）
アプリケーションサーバの概要について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 ファーストステップガイド（3020-3-U02）
Application ServerまたはDeveloperを使用して，サンプルプログラムを動かすためのシステムを構築する手順について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 システム設計ガイド（3020-3-U03）
システム設計時に，システムの目的に応じたシステム構成や運用方法を検討するための指針について説明しています。また，チューニングの方法についても説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 システム構築・運用ガイド（3020-3-U04）
セットアップウィザードおよびSmart Composer機能を使用したシステムの構築・運用の手順について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 基本・開発編(Webコンテナ)（3020-3-U05）
アプリケーションサーバで提供するWebコンテナの機能，およびWebコンテナに関連する機能（Webサーバ，サーブレット／JSPなど）について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 基本・開発編(EJBコンテナ)（3020-3-U06）
アプリケーションサーバで提供するEJBコンテナの機能，およびEJBコンテナに関連する機能（EJB，EJBクライアントなど）について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 基本・開発編(コンテナ共通機能)（3020-3-U07）
WebコンテナおよびEJBコンテナで共通して利用する機能について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 拡張編（3020-3-U08）
アプリケーションサーバで提供する拡張機能（セッションフェイルオーバ機能，バッチサーバ，CTMなど）について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 運用／監視／連携編（3020-3-U09）
アプリケーションサーバで提供する運用・監視機能，およびほかのプログラムとの連携について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 保守／移行／互換編（3020-3-U10）
アプリケーションサーバで構築したシステムの保守に関する機能，移行情報，および互換用機能について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 アプリケーション設定操作ガイド（3020-3-U12）
アプリケーションサーバで動作するアプリケーションの操作方法について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 運用管理ポータル操作ガイド（3020-3-U13）
運用管理ポータルの使用方法について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 リファレンス コマンド編（3020-3-U14）
アプリケーションサーバを構築・運用するときに使用するコマンドについて説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 リファレンス 定義編(サーバ定義)（3020-3-U15）
アプリケーションサーバを構築・運用するとき，またはアプリケーションを開発するときに使用するファイルのうち，J2EEサーバやManagement Serverなどのサーバの定義に使用するファイルの形式について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 リファレンス 定義編(アプリケーション／リソース定義)（3020-3-U16）
アプリケーションサーバを構築・運用するとき，またはアプリケーションを開発するときに使用するファイルのうち，アプリケーションやリソースの属性設定に使用するファイルの形式について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 仮想化システム構築・運用ガイド（3020-3-U18）
アプリケーションサーバを仮想化したサーバ上に構築する場合の設計，構築，運用の手順について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 アプリケーション開発ガイド（3020-3-U25）
アプリケーションサーバで動作させるアプリケーションの開発方法について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 リファレンス API編（3020-3-U26）
アプリケーションを開発するときに使用するAPIの形式について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 1 KDAL-KDCGおよびHitachi Web Server編（3020-3-U41）
アプリケーションサーバで出力されるKDALからKDCGまでのメッセージ，およびHitachi Web Serverのメッセージについて説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 3 KECX-KEDT／KEOS02000-29999／KEUC-KFRM編（3020-3-U43）
アプリケーションサーバで出力されるKECXからKEDTまでのメッセージ，KEOS02000からKEOS29999までのメッセージ，およびKEUCからKFRMまでのメッセージについて説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 4 監査ログ編（3020-3-U44）
アプリケーションサーバで出力される監査ログメッセージについて説明しています。

また，このマニュアルと関連するこのほかのマニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

Hitachi Web Server（3020-3-U17）

TPBroker Version 5 トランザクショナル分散オブジェクト基盤 TPBroker ユーザーズガイド（3020-3-U19）

TPBroker Version 5トランザクショナル分散オブジェクト基盤TPBroker 運用ガイド（3020-3-U20）

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 Cosminexus Reliable Messaging（3020-3-U21）

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 Cosminexus XML Processor ユーザーズガイド（3020-3-U27）

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 SOAPアプリケーション開発の手引（3020-3-U30）

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 Webサービス開発の手引（3020-3-U31）

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 Webサービスセキュリティ 使用の手引（3020-3-U32）

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 Cosminexus XML Security - Core ユーザーズガイド（3020-3-U33）

Cosminexus ビジネスプロセス管理/エンタープライズサービスバス V8 サービスプラットフォーム メッセージ（3020-3-U57）

TPBroker Version 5 トランザクショナル分散オブジェクト基盤 TPBroker プログラマーズガイド（3000-3-839）

JP1 Version 7i JP1/Cm2/Network Element Configuration（3020-3-G17）

JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Element Configuration トラブルシューティング（3020-3-L16）

JP1 Version 9 JP1/Cm2/Network Element Configuration トラブルシューティング（3020-3-T08）

なお，このマニュアルでは，次のマニュアルについて，対象OSおよびバージョン番号を省略して表記しています。マニュアルの正式名称とこのマニュアルでの表記を次の表に示します。

正式名称 | このマニュアルでの表記
Cosminexus アプリケーションサーバ V8 システム構築・運用ガイド | Cosminexus アプリケーションサーバ システム構築・運用ガイド
Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 拡張編 | Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 拡張編
Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 保守／移行／互換編 | Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 保守／移行／互換編
Cosminexus アプリケーションサーバ V8 リファレンス コマンド編 | Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編
Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 1 KDAL-KDCGおよびHitachi Web Server編 | Cosminexus アプリケーションサーバ メッセージ 1
Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 3 KECX-KEDT／KEOS02000-29999／KEUC-KFRM編 | Cosminexus アプリケーションサーバ メッセージ 3
Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 4 監査ログ編 | Cosminexus アプリケーションサーバ メッセージ 4
Cosminexus アプリケーションサーバ V8 Webサービス開発の手引 | Cosminexus アプリケーションサーバ Webサービス開発の手引
Cosminexus ビジネスプロセス管理/エンタープライズサービスバス V8 サービスプラットフォーム メッセージ | Cosminexus ビジネスプロセス管理/エンタープライズサービスバス サービスプラットフォーム メッセージ

付録D.2　このマニュアルでの表記

このマニュアルで使用している表記と，対応する製品名を次に示します。

表記 | 製品名
Application Server | Application Server Enterprise | uCosminexus Application Server Enterprise
Application Server Standard | uCosminexus Application Server Standard
Developer | Developer Professional | uCosminexus Developer Professional
Developer Standard | uCosminexus Developer Standard
HiRDBまたはHiRDBサーバ | HiRDB Server | HiRDB Server Version 9
HiRDB/Parallel Server | HiRDB/Parallel Server Version 8
HiRDB/Single Server | HiRDB/Single Server Version 8
IPF | Itanium(R) Processor Family
Oracle | Oracle10g | Oracle 10g
Oracle 10g R2
Oracle Database 10g
Oracle11g | Oracle Database 11g
Oracle Database 11g R2
Oracle9i | Oracle9i
Oracle9i R2
Struts | Jakarta Struts 1.1
UNIX | AIX | AIX 5L V5.3
AIX V6.1
AIX V7.1
HP-UXまたはHP-UX（IPF） | HP-UX 11i V2（IPF）
HP-UX 11i V3（IPF）
Linux | Linux（IPF） | Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4（IPF）
Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform（Intel Itanium）
Red Hat Enterprise Linux(R) 5（Intel Itanium）
Linux（x86/AMD64 & Intel EM64T） | Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4（x86）
Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4（x86）
Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4（AMD64 & Intel EM64T）
Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4（AMD64 & Intel EM64T）
Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform（x86）
Red Hat Enterprise Linux(R) 5（x86）
Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform（AMD/Intel 64）
Red Hat Enterprise Linux(R) 5（AMD/Intel 64）
Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6（32-bit x86）
Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6（64-bit x86_64）
Solaris | Solaris 10（SPARC）
Solaris 10（x64）
Solaris 9（SPARC）
Web Redirector | uCosminexus Web Redirector

なお，Application ServerおよびDeveloperを総称して，アプリケーションサーバと表記します。

また，Linuxに関しては，バージョンごとに次のように表記することがあります。

表記 | OS名
Red Hat Enterprise Linux 4 | Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4（IPF）
Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4（x86）
Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4（x86）
Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4（AMD64 & Intel EM64T）
Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4（AMD64 & Intel EM64T）
Red Hat Enterprise Linux 5 | Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform（Intel Itanium）
Red Hat Enterprise Linux(R) 5（Intel Itanium）
Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform（x86）
Red Hat Enterprise Linux(R) 5（x86）
Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform（AMD/Intel 64）
Red Hat Enterprise Linux(R) 5（AMD/Intel 64）
Red Hat Enterprise Linux Server 6 | Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6（32-bit x86）
Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6（64-bit x86_64）

このマニュアルで使用している表記と，対応するアプリケーションサーバの機能名を次に示します。

表記 | アプリケーションサーバの機能名
Cosminexus Developer's Kit for Java | Cosminexus Developer's Kit for JavaTM
Cosminexus RM | Cosminexus Reliable Messaging
CTM | Cosminexus Component Transaction Monitor
DB Connector for Cosminexus RM | DB Connector for Cosminexus Reliable Messaging
Management Server | Cosminexus Management Server
PRF | Cosminexus Performance Tracer
Smart Composer | Cosminexus Smart Composer
TPBroker | Cosminexus TPBroker

このマニュアルで使用している表記と，対応するJava関連用語を次に示します。

表記 | Java関連用語
Connector 1.0 | J2EETM Connector Architecture 1.0
Connector 1.5 | J2EETM Connector Architecture 1.5
DI | Dependency Injection
EAR | Enterprise ARchive
EJBまたはEnterprise JavaBeans | Enterprise JavaBeansTM
EJB QL | EJBTM Query Language
J2EEまたはJava 2 Platform, Enterprise Edition | J2EETM
JavaTM 2 Platform, Enterprise Edition
J2SE | JavaTM 2 Platform, Standard Edition
JAAS | JavaTM Authentication and Authorization Service
JAR | JavaTM Archive
Java | JavaTM
Java 2 Runtime Environment, Standard Edition | JavaTM 2 Runtime Environment, Standard Edition
Java 2 SDK, Standard Edition | JavaTM 2 Software Development Kit, Standard Edition
JavaBeans | JavaBeansTM
Java EEまたはJava Platform, Enterprise Edition | JavaTM Platform, Enterprise Edition
JavaMail | JavaMailTM
Java SE | JavaTM Platform, Standard Edition
JavaVM | JavaTM Virtual Machine
JCA | J2EETM Connector Architecture
JDBC | JDBCTM
JavaTM Database Connectivity
JDK | JDKTM
JavaTM Development Kit
JMS | JavaTM Message Service
JMX | JavaTM Management Extensions
JNDI | Java Naming and Directory InterfaceTM
JSF | JavaServerTM Faces Reference Implementation (RI) Version: 1.1_01 FCS
JSP | JSPTM
JavaServer PagesTM
JSTL | JavaServer PagesTM Standard Tag Library
JTA | JavaTM Transaction API
JTS | JavaTM Transaction Service
Servletまたはサーブレット | JavaTM Servlet
SMAP | Source Map
WAR | Web ARchive

付録D.3　英略語

このマニュアルで使用している英略語を次に示します。

英略語 | 英字での表記
API | Application Programming Interface
BMT | Bean-Managed Transaction
CMP | Container-Managed Persistence
CMR | Container-Managed Relationship
CMT | Container-Managed Transaction
CORBA | Common Object Request Broker Architecture
CUI | Character User Interface
DB | Database
DBMS | Database Management System
DD | Deployment Descriptor
DTD | Document Type Definition
EIS | Enterprise Information System
GC | Garbage Collection
GUI | Graphical User Interface
HA | High Availability
HTML | Hyper Text Markup Language
HTTP | Hyper Text Transfer Protocol
ID | Identifier
IDE | Integrated Development Environment
IIOP | Internet Inter-Orb Protocol
MDB | Message-driven Bean
ORB | Object Request Broker
OS | Operating System
OTS | Object Transaction Service
POA | Portable Object Adapter
POP3 | Post Office Protocol - Version 3
RDB | Relational Database
SEI | Service Endpoint Interface
SFO | Session Fail Over
SMTP | Simple Mail Transfer Protocol
SOAP | Simple Object Access Protocol
TCS | Transaction Context Server
URI | Uniform Resource Identifier
URL | Uniform Resource Locator
VM | Virtual Machine
WAR | Web ARchive
WSDL | Web Service Description Language
XML | Extensible Markup Language

付録D.4　KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

■ 商標類

AIXは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
AIX 5Lは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
AMDは，Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
Borlandのブランド名および製品名はすべて，米国Borland Software Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
CORBAは，Object Management Groupが提唱する分散処理環境アーキテクチャの名称です。
HP-UXは，Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。
IIOPは，OMG仕様によるORB(Object Request Broker)間通信のネットワークプロトコルの名称です。
Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
J2EEは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Javaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
JDBCは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
JDKは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
JSPは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
JSTLは，The Jakarta Projectのタグライブラリ名称です。
Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
OMG，CORBA，IIOP，UML，Unified Modeling Language，MDA，Model　Driven　Architectureは，Object Management Group, Inc.の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
ORACLEは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Oracle及びOracle 10gは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Oracle及びOracle9iは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Oracle及びOracle Database 10gは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Oracle及びOracle Database 11gは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。
SOAP（Simple Object Access Protocol）は，分散ネットワーク環境においてXMLベースの情報を交換するための通信プロトコルの名称です。
Solarisは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
すべてのSPARC商標は，米国SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標がついた製品は，米国Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。
Sunは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Sun Microsystemsは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。
Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Eclipseは，開発ツールプロバイダのオープンコミュニティであるEclipse Foundation, Inc.により構築された開発ツール統合のためのオープンプラットフォームです。
StrutsはApache Software Foundationが運営するApache Struts Projectが公開するサーブレット・JSPのWebアプリケーション構築用のフレームワークです。
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).