Cosminexus アプリケーションサーバ V8

ファーストステップガイド

入門書

3020-3-U02-40

目　　次

前書き

変更内容

はじめに

1.　ご使用になる前に

1.1　このマニュアルの読み方

1.2　このマニュアルで体験できること

1.2.1　開発環境で体験できること（2章）

1.2.2　実行環境で体験できること（3章）

2.　開発環境を構築してサンプルを実行してみよう

2.1　開発環境でサンプルを実行する流れ

2.2　環境変数を設定してDeveloperをインストールします

2.2.1　環境変数を設定します

2.2.2　Developerをインストールします

2.3　Eclipseのアーカイブファイルをダウンロードします

2.4　開発環境とデバッグ環境を構築します

2.4.1　インスタントセットアップ機能を実行します

2.4.2　Eclipseで使用するJDKを確認します

2.4.3　データベースを開始します

2.5　サンプルプロジェクト（Bank）を実行します

2.5.1　MyEclipseを起動します

2.5.2　使用するJ2EEサーバを設定します

2.5.3　サンプルプロジェクト（Bank）をインポートします

2.5.4　テーブルを作成します

2.5.5　サンプルプロジェクト（Bank）をデプロイします

2.5.6　Webブラウザでサンプルプロジェクト（Bank）を実行します

3.　実行環境を構築してサンプルを実行してみよう

3.1　実行環境でサンプルを実行する流れ

3.2　環境変数を設定してApplication Serverをインストールします

3.2.1　Windowsの場合

3.2.2　UNIXの場合

3.3　実行環境を構築します

3.3.1　セットアップウィザードを実行する前の準備と確認をします

3.3.2　セットアップウィザードを実行します

3.4　サンプルプログラム（jsptag）を実行します

3.4.1　J2EEアプリケーションをインポートして開始します

3.4.2　Webブラウザから処理を実行します

3.5　構築した環境を開始，停止したいときは

3.5.1　J2EEアプリケーションを停止する操作

3.5.2　システムに対する操作

付録

付録A　このマニュアルの参考情報

付録A.1　関連マニュアル

付録A.2　このマニュアルでの表記

付録A.3　英略語

付録A.4　KB（キロバイト）などの単位表記について

付録B　用語解説

[他社商品名称に関する表示]

All Rights Reserved. Copyright (C) 2008, 2011, Hitachi, Ltd.

前書き

■ 対象製品

●適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2，Windows Server 2003（x64）※¹，Windows Server 2003 R2（x64）※¹，Windows Server 2008 x86，Windows Server 2008 x64※¹，Windows Server 2008 R2※¹

P-2443-7B84　 uCosminexus Application Server Standard-R　 08-70
P-2443-7D84　 uCosminexus Application Server Standard　 08-70
P-2443-7K84　 uCosminexus Application Server Enterprise　 08-70
P-2443-7M84　 uCosminexus Web Redirector　 08-70
P-2443-7S84　 uCosminexus Service Platform　 08-70※2

●適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2，Windows Vista，Windows XP，Windows 7（32bit），Windows 7（x64）※¹

P-2443-7E84　 uCosminexus Developer Standard　 08-70
P-2443-7F84　 uCosminexus Developer Professional　 08-70
P-2443-7T84　 uCosminexus Service Architect　 08-70※2

●適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2，Windows Server 2003（x64）※¹，Windows Server 2003 R2（x64）※¹，Windows Server 2008 x86，Windows Server 2008 x64※¹，Windows Server 2008 R2※¹，Windows Vista，Windows XP，Windows 7（32bit），Windows 7（x64）※¹

P-2443-7H84　 uCosminexus Client　 08-70

●適用OS：Windows Server 2003（x64），Windows Server 2003 R2（x64），Windows Server 2008 x64，Windows Server 2008 R2

P-2943-7B84　 uCosminexus Application Server Standard-R　 08-70
P-2943-7D84　 uCosminexus Application Server Standard　 08-70
P-2943-7K84　 uCosminexus Application Server Enterprise　 08-70
P-2943-7S84　 uCosminexus Service Platform　 08-70※2

●適用OS：AIX 5L V5.3，AIX V6.1，AIX V7.1

P-1M43-7D81　 uCosminexus Application Server Standard　 08-70※2
P-1M43-7K81　 uCosminexus Application Server Enterprise　 08-70※2
P-1M43-7S81　 uCosminexus Service Platform　 08-70※2

●適用OS：HP-UX 11i V2（IPF），HP-UX 11i V3（IPF）

P-1J43-7D81　 uCosminexus Application Server Standard　 08-70
P-1J43-7K81　 uCosminexus Application Server Enterprise　 08-70
P-1J43-7S81　 uCosminexus Service Platform　 08-70※2

●適用OS：Red Hat Enterprise Linux AS 4（x86），Red Hat Enterprise Linux ES 4（x86），Red Hat Enterprise Linux AS 4（AMD64 & Intel EM64T），Red Hat Enterprise Linux ES 4（AMD64 & Intel EM64T），Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform（x86），Red Hat Enterprise Linux 5（x86），Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform（AMD/Intel 64），Red Hat Enterprise Linux 5（AMD/Intel 64），Red Hat Enterprise Linux Server 6（32-bit x86），Red Hat Enterprise Linux Server 6（64-bit x86_64）

P-9S43-7B81　 uCosminexus Application Server Standard-R　 08-70※2
P-9S43-7D81　 uCosminexus Application Server Standard　 08-70※2
P-9S43-7K81　 uCosminexus Application Server Enterprise　 08-70※2
P-9S43-7M81　 uCosminexus Web Redirector　 08-70※2
P-9S43-7S81　 uCosminexus Service Platform　 08-70※2

注※1　WOW64（Windows On Windows 64）環境だけで使用できます。
注※2　この製品については，サポート時期をご確認ください。
これらのプログラムプロダクトのほかにもこのマニュアルをご利用になれる場合があります。詳細は「リリースノート」でご確認ください。
本製品では日立トレース共通ライブラリをインストールします。

■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上，必要な手続きをお取りください。
なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

■ 商標類

AIXは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
AIX 5Lは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
AMDは，Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
CORBAは，Object Management Groupが提唱する分散処理環境アーキテクチャの名称です。
HP-UXは，Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。
Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
J2EEは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Javaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
JDBCは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
JDKは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
JSPは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoft Office Excelは，米国 Microsoft Corporation の商品名称です。
MyEclipseは，米国Genuitec社の商品名称です。
OMG，CORBA，IIOP，UML，Unified Modeling Language，MDA，Model　Driven　Architectureは，Object Management Group, Inc.の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
ORACLEは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Oracle及びOracle 10gは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Oracle及びOracle9iは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Oracle及びOracle Database 10gは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Oracle及びOracle Database 11gは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。
Solarisは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
すべてのSPARC商標は，米国SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標がついた製品は，米国Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。
Sunは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Sun Microsystemsは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。
Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Eclipseは，開発ツールプロバイダのオープンコミュニティであるEclipse Foundation, Inc.により構築された開発ツール統合のためのオープンプラットフォームです。
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

■ マイクロソフト製品のスクリーンショットの使用について

Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。

■ マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

製品名 | 表記
Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise（32bit） | Windows 7（32bit） | Windows 7 | Windows
Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional（32bit）
Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate（32bit）
Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise（x64） | Windows 7（x64）
Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional（x64）
Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate（x64）
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003，Enterprise Edition 日本語版 | Windows Server 2003 Enterprise Edition | Windows Server 2003
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003，Standard Edition 日本語版 | Windows Server 2003 Standard Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2，Enterprise Edition 日本語版 | Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition | Windows Server 2003 R2
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2，Standard Edition 日本語版 | Windows Server 2003 R2 Standard Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003，Enterprise x64 Edition 日本語版 | Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition | Windows Server 2003（x64）
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003，Standard x64 Edition 日本語版 | Windows Server 2003 Standard x64 Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2，Enterprise x64 Edition 日本語版 | Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition | Windows Server 2003 R2（x64）
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2，Standard x64 Edition 日本語版 | Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 | Windows Server 2008 x86
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 32-bit 日本語版
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 日本語版 | Windows Server 2008 x64
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 日本語版
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise 日本語版 | Windows Server 2008 R2
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard 日本語版
Microsoft(R) Windows Vista(R) Business | Windows Vista Business | Windows Vista
Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise | Windows Vista Enterprise
Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate | Windows Vista Ultimate
Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Operating System | Windows XP
Windows(R) Internet Explorer(R) | Internet Explorer

■ 発行

2011年 7月 3020-3-U02-40

■ 著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2008, 2011, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容（3020-3-U02-40）uCosminexus Application Server Enterprise 08-70，uCosminexus Application Server Standard 08-70，uCosminexus Application Server Standard-R 08-70，uCosminexus Client 08-70，uCosminexus Developer Professional 08-70，uCosminexus Developer Standard 08-70，uCosminexus Service Architect 08-70，uCosminexus Service Platform 08-70，uCosminexus Web Redirector 08-70

追加・変更内容
変更個所

インスタントセットアップ機能を実行するための前提を追加した。
2.2.2，2.4.1

Eclipseのバージョンおよび指定するアーカイブファイルを変更した。
2.3，2.4.1，付録A.2

MyEclipseのGUIの変更に対応した。
2.4.1，2.4.2，2.5.1，2.5.4

サンプルプロジェクトの英語化に伴い，画面と用語を変更した。
2.5.6

運用管理ポータルを使用してJ2EEアプリケーション（EARファイル）をアップロードする手順に変更した。
3.4.1

次の製品の適用OSにAIX，HP-UX（IPF）を追加した。

uCosminexus Application Server Enterprise

uCosminexus Application Server Standard

uCosminexus Service Platform

－

次の製品の適用OSにRed Hat Enterprise Linux Server 6（32-bit x86），Red Hat Enterprise Linux Server 6（64-bit x86_64）を追加した。

uCosminexus Application Server Enterprise

uCosminexus Application Server Standard

uCosminexus Application Server Standard-R

uCosminexus Service Platform

uCosminexus Web Redirector

－

uCosminexus Application Server Enterprise 08-53，uCosminexus Application Server Standard 08-53，uCosminexus Application Server Standard-R 08-53，uCosminexus Client 08-53，uCosminexus Developer Professional 08-53，uCosminexus Developer Standard 08-53，uCosminexus Service Architect 08-53，uCosminexus Service Platform 08-53，uCosminexus Web Redirector 08-53

追加・変更内容
変更個所

HiRDB Version 9に対応した。
－

対象製品としてuCosminexus Application Server Standard-Rを追加した。
－

次の製品の適用OSからAIX，HP-UX，Linux（IPF）を削除した。

uCosminexus Application Server Standard

uCosminexus Application Server Enterprise

uCosminexus Service Platform

－

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

変更内容（3020-3-U02-20）uCosminexus Application Server Enterprise 08-50，uCosminexus Application Server Standard 08-50，uCosminexus Client 08-50，uCosminexus Developer Professional 08-50，uCosminexus Developer Standard 08-50，uCosminexus Service Architect 08-50，uCosminexus Service Platform 08-50，uCosminexus Web Redirector 08-50

追加・変更内容

運用管理ポータルを使用して実行環境を構築する方法に変更した。

環境変数を設定してからDeveloperまたはApplication Serverをインストールする手順に変更した。

Eclipseおよびランゲージパックのバージョンを変更した。

次の製品の適用OSにWindows 7を追加した。

uCosminexus Developer Standard

uCosminexus Developer Professional

Management Serverの管理ユーザの設定を省略する機能の追加に伴って，手順を変更した。

組み込みデータベースのテーブルを作成したり，組み込みデータベースを開始または終了したりする場合は，管理者権限を持つユーザがMyEclipseを起動する必要があることを示す注意事項を追加した。

サンプルプロジェクト（Bank）の実行について，［MyEclipse Webブラウザー］を使用する手順に変更した。

サンプルプログラムの実行手順をコンパイル済みのサンプルプログラムを使用する手順に変更した。

運用管理ポータルを使用してJ2EEアプリケーションをインポートする手順に変更した。

運用管理エージェントおよびManagement Serverに対する操作の手順を追加した。

次の製品の適用OSにWindows Server 2008 R2を追加した。

uCosminexus Application Server Standard

uCosminexus Application Server Enterprise

uCosminexus Web Redirector

uCosminexus Service Platform

uCosminexus Client

次の製品の適用OSにWindows 7を追加した。

uCosminexus Service Architect

uCosminexus Client

はじめに

このマニュアルは，Cosminexus（コズミネクサス）のアプリケーションサーバの基本的な環境構築手順について説明したものです。アプリケーションサーバで用意されているサンプルプロジェクトまたはサンプルプログラムを実行することで，アプリケーションサーバの基本操作を体験できます。このマニュアルを利用することで，アプリケーションサーバの環境を構築して，サンプルを実行できるようになることを目的としています。

アプリケーションサーバでは，次に示すプログラムプロダクトを使用して，アプリケーションの開発および実行，システムの構築および運用をします。

uCosminexus Application Server Enterprise

uCosminexus Application Server Standard

uCosminexus Application Server Standard-R

uCosminexus Client

uCosminexus Developer Professional

uCosminexus Developer Standard

uCosminexus Service Architect

uCosminexus Service Platform

uCosminexus Web Redirector

対象読者

Cosminexusのアプリケーションサーバを初めて使用する方を対象としています。

次の内容を理解されていることを前提としています。

Windowsまたはご使用のUNIXの基本操作，システム構築および運用に関する知識

Java EEに関する知識

リレーショナルデータベースに関する基本的な知識

Javaによるプログラム開発に関する基本的な知識

ご使用のIDE（Eclipse）に関する基本的な知識

図中で使用している記号

このマニュアルの図中で使用している記号を，次のように定義します。

コマンドプロンプトの起動方法

このマニュアルでは，Windowsを使用する場合，コマンドプロンプトを使用してコマンドを実行します。

コマンドプロンプトは，Windowsのスタートメニューから，［プログラム］－［アクセサリ］－［コマンド プロンプト］を選択して，起動します。

ランゲージパックの使用について

このマニュアルでは，Eclipse Babel Projectが提供するBABEL日本語ランゲージパック2010/12/11版を適用したEclipseメニュー表記を使用しています。使用するランゲージパックのバージョンによっては，マニュアル内の表記と異なる場合があります。

1.　ご使用になる前に

この章では，このマニュアルの読み方，およびこのマニュアルで体験できる内容について説明します。

＜この章の構成＞

1.1　このマニュアルの読み方

1.2　このマニュアルで体験できること

1.1　このマニュアルの読み方

このマニュアルは，実際にマシンを操作しながら，アプリケーションサーバの環境構築からサンプル実行までの操作方法を体験するためのマニュアルです。

2章では，サンプルプロジェクト（Bank）を例にとって，開発環境のシステム構築からアプリケーションの実行までの手順を説明しています。

3章では，サンプルプログラム（jsptag）を例にとって，実行環境のシステム構築からアプリケーションの実行までの手順を説明しています。

それぞれの章は通読型となっていますので，マシンを操作しながら，順番に読み進めてください。

なお，このマニュアルを読むときは，次のことに留意してください。

ポイント

インストールディレクトリについて

Windowsの場合

Application ServerおよびDeveloperのデフォルトのインストールディレクトリは，「C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus」です。別のディレクトリにインストールする場合には，このマニュアルに記載されている「<Application Serverのインストールディレクトリ>」または「<Developerのインストールディレクトリ>」をご利用のディレクトリに読み替えてください。

なお，<Application Serverのインストールディレクトリ>は，「%COSMINEXUS_HOME%」と指定することもできます。

UNIXの場合

Application Serverのインストールディレクトリは，/opt/Cosminexus/です。

1.2　このマニュアルで体験できること

ここでは，このマニュアルで体験できる内容を説明します。

＜この節の構成＞

1.2.1　開発環境で体験できること（2章）

1.2.2　実行環境で体験できること（3章）

1.2.1　開発環境で体験できること（2章）

開発環境では，MyEclipseを使用してJ2EEアプリケーションを開発します。

このマニュアルでは，MyEclipseを使用できる環境の構築から，デバッグ時のMyEclipseの操作までを説明します。手順どおりに操作を進めることで，インスタントセットアップ機能（開発環境インスタントセットアップ機能およびMyEclipseセットアップ機能）を使用した環境構築，およびサンプルプロジェクト（Bank）を使用したMyEclipseのデバッグ操作を体験できます。

1.2.2　実行環境で体験できること（3章）

アプリケーションサーバの実行環境は，セットアップウィザードや運用管理ポータルなどの構築機能を使用して構築します。

このマニュアルでは，セットアップウィザードおよび運用管理ポータルを使用した環境構築手順，およびサンプルアプリケーションの実行手順について説明します。手順どおりに操作を進めることで，実行環境の構築とアプリケーション開始までの一連の作業を体験できます。

2.　開発環境を構築してサンプルを実行してみよう

この章では，開発環境およびデバッグ環境を構築して，Developerが提供するサンプルプロジェクト（Bank）を実行する手順を説明します。

＜この章の構成＞

2.1　開発環境でサンプルを実行する流れ

2.2　環境変数を設定してDeveloperをインストールします

2.3　Eclipseのアーカイブファイルをダウンロードします

2.4　開発環境とデバッグ環境を構築します

2.5　サンプルプロジェクト（Bank）を実行します

2.1　開発環境でサンプルを実行する流れ

この章では，Developerが提供するインスタントセットアップ機能を使用して，開発環境およびデバッグ環境を構築してサンプルプロジェクト（Bank）を実行する手順について説明します。

インスタントセットアップ機能には，開発環境インスタントセットアップ機能とMyEclipseセットアップ機能があります。開発環境インスタントセットアップ機能ではデバッグ環境を，MyEclipseセットアップ機能ではMyEclipseをセットアップします。

この章で構築する環境とサンプルプロジェクト（Bank）について，次の図に示します。

図2-1　インスタントセットアップ機能で構築するシステム

サンプルプロジェクト（Bank）を使用することで，MyEclipseが提供する開発支援機能，組み込みデータベースの構築および接続のチュートリアルを体験できます。このため，MyEclipseによるデータベースを使用したJ2EEアプリケーション開発手順の理解を深めることもできます。

環境の構築とサンプルプロジェクト（Bank）の実行の手順は，次のとおりです。

図2-2　環境構築からサンプルプロジェクト（Bank）実行までの流れ

各作業の概要

環境変数を設定してDeveloperをインストールします
必要な環境変数を設定して，Developerをインストールする手順について説明します。詳細については，「2.2　環境変数を設定してDeveloperをインストールします」を参照してください。

Eclipseのアーカイブファイルをダウンロードします
開発環境で使用するEclipseのアーカイブファイルをダウンロードする方法について説明します。詳細については，「2.3　Eclipseのアーカイブファイルをダウンロードします」を参照してください。

開発環境とデバッグ環境を構築します
インスタントセットアップ機能（開発環境インスタントセットアップ機能およびMyEclipseセットアップ機能）を使用して，デバッグ環境を構築する手順について説明します。また，Eclipseを使用するために必要な設定についても説明します。詳細については，「2.4　開発環境とデバッグ環境を構築します」を参照してください。

サンプルプロジェクト（Bank）を実行します
構築した環境を使用して，サンプルプロジェクト（Bank）を実行する手順について説明します。詳細については，「2.5　サンプルプロジェクト（Bank）を実行します」を参照してください。

以降では，サンプルプロジェクト（Bank）を実行するために必要な作業を手順どおりに説明します。

2.2　環境変数を設定してDeveloperをインストールします

Developerを使用するための環境変数の設定，およびDeveloperのインストール手順について説明します。

＜この節の構成＞

2.2.1　環境変数を設定します

2.2.2　Developerをインストールします

2.2.1　環境変数を設定します

まず，Developerを使用するための環境変数を設定します。

注意

ここでは，Windows XPを使用した場合の手順を示します。

操作手順

Windowsのメニューから［コントロールパネル］－［システム］を選択します。
コントロールパネルがクラシック表示の場合は，［システム］をダブルクリックします。
［システムのプロパティ］ダイアログが表示されます。

［詳細設定］タブの［環境変数］ボタンをクリックします。
［環境変数］ダイアログが表示されます。

［システム環境変数］の枠の中に変数「TZ」がある場合は，変数「TZ」を選択して［編集］ボタンをクリックします。変数「TZ」がない場合は［新規］ボタンをクリックします。
システム環境変数を編集または追加するためのダイアログが表示されます。

次の値を設定します。
［変数名］：TZ
［変数値］：JST-9

［OK］ボタンをクリックします。
システム環境変数を編集または追加するためのダイアログが閉じます。

［環境変数］ダイアログの［OK］ボタンをクリックします。
［環境変数］ダイアログが閉じます。

［システムのプロパティ］ダイアログの［OK］ボタンをクリックします。
［システムのプロパティ］ダイアログが閉じて環境変数の設定が完了します。

これで，Developerを使用するための環境変数の設定は完了です。

2.2.2　Developerをインストールします

次の手順に従って，Developerをインストールします。

注意

Developerをインストールする前に，すべてのWindowsアプリケーションを終了させておいてください。

操作手順

インストールDVD-ROMを，DVD-ROMドライブにセットします。
［日立総合インストーラ］ダイアログに，「選択されたソフトウエアをインストールします。」と表示されます。
［日立総合インストーラ］ダイアログが表示されない場合，エクスプローラを使用して，DVD-ROMディレクトリの「HCD_INST.EXE」をダブルクリックしてください。

uCosminexus Developer ProfessionalまたはuCosminexus Developer Standardを選択した状態で，［インストール実行］ボタンをクリックします。
［インストール処理開始の確認 － 日立総合インストーラ］ダイアログに，「インストールを開始します。よろしいですか？」と表示されます。

［OK］ボタンをクリックします。
［uCosminexus Developer Professional セットアッププログラムへようこそ］ダイアログ，または［uCosminexus Developer Standard セットアッププログラムへようこそ］ダイアログが表示されます。

［次へ］ボタンをクリックします。
［インストール先の選択］ページが表示されます。

必要に応じてインストール先ディレクトリを選択して，［次へ］ボタンをクリックします。

ポイント

2.4以降の手順を実行するためには，ここで選択するインストール先ディレクトリが，次の条件を満たす必要があります。

<Developerのインストールディレクトリ>¥ADP¥DBのパスの長さが80バイト以内となること。

ADPディレクトリおよびDBディレクトリは，インストール時にDeveloperによって自動的に作成されるディレクトリです。このため，インストール先ディレクトリは，73バイト以内のパスになるように指定してください。

［機能の選択］ページが表示されます。

［標準 - このセットアップを推奨します。］の左にあるボタンをクリックします。
［セットアップ タイプ］ページが表示されます。

［J2SE 5.0］を選択して，［次へ］ボタンをクリックします。
［ユーザ情報］ページが表示されます。

［ユーザ名］および［会社名］を入力して［次へ］ボタンをクリックします。
［プログラム フォルダの選択］ページが表示されます。

必要に応じてプログラムフォルダ名を変更して，［次へ］ボタンをクリックします。
［インストールの開始］ページが表示されます。

設定した内容を確認して，問題がなければ［次へ］ボタンをクリックします。
インストールが開始されます。インストールが完了すると，［セットアップの完了］ダイアログが表示されます。

［完了］ボタンをクリックします。
OSを再起動するかどうかを確認する画面が表示されます。

［はい］ボタンをクリックします。
OSが再起動し，Developerのインストールが完了します。

これで，Developerはインストールされました。

2.3　Eclipseのアーカイブファイルをダウンロードします

このマニュアルでは，インスタントセットアップ機能を使用してデバッグ環境および開発環境を構築します。インスタントセットアップ機能を使用する際，Eclipseのアーカイブファイルが必要になります。次の手順に従って，Eclipseのアーカイブファイルをダウンロードしてください。

注意

ダウンロードするアーカイブファイルの名称は変更しないでください。

アーカイブファイル格納用ディレクトリにアーカイブファイルと同じ名称のフォルダまたはファイルがある場合は，削除してください。

操作手順

Eclipse.orgのダウンロードサイトにアクセスします。
ダウンロードするEclipseアーカイブファイルは，Eclipse Classic 3.6.1（eclipse-SDK-3.6.1-win32.zip）です。

アーカイブファイル格納用ディレクトリ（<Developerのインストールディレクトリ>¥MyEclipse¥archives）に，Eclipseのアーカイブファイルをダウンロードします。

これで，Eclipseのアーカイブファイルをダウンロードできました。

参考

ランゲージパックを適用する場合は，ダウンロードしたバージョンに合わせて準備してください。

2.4　開発環境とデバッグ環境を構築します

インスタントセットアップ機能を使用して開発環境とデバッグ環境を構築します。さらに，サンプルプロジェクト（Bank）を実行するために必要なEclipseの設定をします。

＜この節の構成＞

2.4.1　インスタントセットアップ機能を実行します

2.4.2　Eclipseで使用するJDKを確認します

2.4.3　データベースを開始します

2.4.1　インスタントセットアップ機能を実行します

インスタントセットアップ機能を実行して，開発環境とデバッグ環境を構築します。

注意

管理者権限を持つユーザ（使用するOSがWindows 7またはWindows Vistaの場合は，管理者特権モード）で起動してください。

操作手順

スタートメニューから，［プログラム］－［Cosminexus］－［Application Development Plug-in］－［開発環境セットアップ］を選択します。
［セットアップ - 開発環境インスタントセットアップ］ダイアログの［セットアップの種類の選択］ページが表示されます。

［標準］を選択して，［次へ］ボタンをクリックします。
［組み込みデータベースユーザの設定］ページが表示されます。

ポイント

［標準］が選択できない場合は，次の要因が考えられます。

必要なファイルまたはディレクトリがない，またはパスの長さが長過ぎる。

インスタントセットアップ機能が使用するポート番号が，システム内で構築済みのほかのJ2EEサーバで使用しているポート番号と重複している。

ポート番号が重複している場合は，［カスタム］を選択して重複しないポート番号を選択するか，または運用管理ポータルで構築済みのJ2EEサーバのポート番号を変更する必要があります。

詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション開発ガイド」の「2.3.3　セットアップする環境の設定内容」および「2.3.4　デバッグ環境の標準セットアップ」を参照してください。

［次へ］ボタンをクリックします。
［セットアップの確認］ページが表示されます。

［セットアップの内容］エリアにセットアップされる内容が表示されます。標準セットアップで構築される環境の設定内容の詳細は，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション開発ガイド」の「2.3.3　セットアップする環境の設定内容」を参照してください。
なお，組み込みデータベースのパスワードは，設定した値に関係なく8文字の「*（アスタリスク）」で表示されます。

［実行］ボタンをクリックします。
［進行状況］ページが表示され，セットアップが実行されます。
セットアップが終了すると，［セットアップの完了］ページが表示されます。

［ウィザードを終了後に MyEclipse セットアップを起動する］をチェックします。

［終了］ボタンをクリックします。
［セットアップ - 開発環境インスタントセットアップ］ダイアログが終了するのと同時に，［セットアップ - MyEclipse セットアップ］ダイアログの［動作環境の選択］ページが表示されます。

［標準］を選択して，［次へ］ボタンをクリックします。
Eclipseのアーカイブファイルをダウンロードしたかどうかを確認するダイアログが表示されます。

Eclipseのアーカイブファイルはダウンロード済みなので，［了解］ボタンをクリックします。
［Eclipse のインストール］ページが表示されます。

［次へ］ボタンをクリックします。
［セットアップの確認］ページが表示されます。

［実行］ボタンをクリックします。
［進行状況］ページが表示され，セットアップが実行されます。
セットアップが終了すると，［セットアップの完了］ページが表示されます。

［終了］ボタンをクリックします。
［セットアップ - MyEclipse セットアップ］ダイアログが閉じます。MyEclipseのセットアップが完了して，デスクトップにMyEclipseのショートカット[図データ]が生成されます。

これで，開発環境とデバッグ環境を構築できました。

2.4.2　Eclipseで使用するJDKを確認します

Eclipseで使用するJDKとして，Developerで提供されているJDKが設定されているかどうかを確認します。

デスクトップにあるMyEclipseのショートカット[図データ]をダブルクリックしてMyEclipseを起動してから，以降の作業を実施してください。なお，この際，ワークスペース・ディレクトリの設定画面が表示されます。

操作手順

Eclipseのメニューから［ウィンドウ］－［設定］を選択します。
［設定］ダイアログが表示されます。

左ペインで［Java］－［インストール済みの JRE］を選択します。
右ペインに［インストール済みの JRE］ページが表示されます。

リストに表示されているJDKがDeveloperで提供されているJDKかどうかを確認します。
［ロケーション］に次のパスが表示されているかどうかを確認してください。

<Developerのインストールディレクトリ>¥jdk

パスが表示されている場合と表示されていない場合の対処について説明します。

パスが表示されている場合
［名前］のチェックボックスがチェックされているかどうかを確認します。チェックされていない場合はチェックしてください。

パスが表示されていない場合
［追加］ボタンをクリックして，上記のパスを設定します。パスの設定後，［名前］のチェックボックスにチェックします。

［OK］ボタンをクリックします。
設定が保存されます。

これで，Eclipseで使用するJDKの設定の確認ができました。

2.4.3　データベースを開始します

サンプルプロジェクト（Bank）では，開発環境インスタントセットアップ機能で構築した組み込みデータベースを使用します。なお，開発環境インスタントセットアップ機能でDeveloper環境を構築した直後は，組み込みデータベースは自動的に開始されているため，この操作は不要です。

組み込みデータベースを開始するには，Windowsのスタートメニューから，［Cosminexus］－［Application Development Plug-in］－［組み込みデータベースの開始］を選択します。

組み込みデータベースが開始されると，コマンドプロンプトに組み込みデータベースが開始されたことを示すメッセージが表示されます。

注意

組み込みデータベースの開始または停止は，管理者権限を持つユーザ（使用するOSがWindows 7またはWindows Vistaの場合は，管理者特権モード）で起動してください。

なお，組み込みデータベースを停止する場合は，Windowsのスタートメニューから，［Cosminexus］－［Application Development Plug-in］－［組み込みデータベースの停止］を選択してください。

2.5　サンプルプロジェクト（Bank）を実行します

構築した開発環境およびデバッグ環境で，サンプルプロジェクト（Bank）を実行します。

＜この節の構成＞

2.5.1　MyEclipseを起動します

2.5.2　使用するJ2EEサーバを設定します

2.5.3　サンプルプロジェクト（Bank）をインポートします

2.5.4　テーブルを作成します

2.5.5　サンプルプロジェクト（Bank）をデプロイします

2.5.6　Webブラウザでサンプルプロジェクト（Bank）を実行します

2.5.1　MyEclipseを起動します

MyEclipseを起動します。MyEclipseが起動済みの場合は，この手順は不要です。

デスクトップ上にあるMyEclipseのショートカット[図データ]をダブルクリックすると，MyEclipseが起動します。

注意

サンプルプロジェクトの実行時に，MyEclipseを使用してデータベースのテーブルを作成する場合，管理者権限を持つユーザ（使用するOSがWindows 7またはWindows Vistaの場合は，管理者特権モード）で起動してください。なお，MyEclipseの起動は管理者権限がなくても実行できます。

2.5.2　使用するJ2EEサーバを設定します

MyEclipseからJ2EEサーバを使用するための設定をします。

操作手順

Eclipseのメニューから［ウィンドウ］－［設定］を選択します。
［設定］ダイアログが表示されます。

［設定］ダイアログの左ペインで［MyEclipse Enterprise Workbench］－［サーバー］－［Cosminexus］を選択します。

右ペインの［Cosminexus］ページの［Cosminexusサーバー］リストの中にある［localhost］を選択して，［ログイン］ボタンをクリックします。

［Cosminexus］ページの［Cosminexusサーバー］リストで，［InstantJ2EEServer］（［localhost］－［DefaultDomain］－［InstantHost］－［InstantJ2EEServer］）をチェックして［OK］ボタンをクリックします。
MyEclipseの［サーバー］ビューのリストに［Cosminexus］が表示され，J2EEサーバを使用できるようになります。［サーバー］ビューは，［MyEclipse Java エンタープライズ］パースペクティブで表示されます。

これで，J2EEサーバを使用するための設定ができました。

2.5.3　サンプルプロジェクト（Bank）をインポートします

サンプルプロジェクト（Bank）をEclipseのワークスペースにインポートします。

操作手順

Eclipseのメニューから［ファイル］－［インポート］を選択します。
［インポート］ダイアログが表示されます。

［インポート］ダイアログの［インポート・ソースの選択］で，［一般］－［既存プロジェクトをワークスペースへ］を選択し，［次へ］ボタンをクリックします。
［プロジェクトのインポート］ページが表示されます。

［アーカイブ・ファイルの選択］をチェックし，［参照］ボタンをクリックします。
［インポートするプロジェクトを含むアーカイブの選択］ダイアログが表示されます。

「<Developerのインストールディレクトリ>¥MyEclipse¥samples¥Bank.zip」を選択して，［開く］ボタンをクリックします。
［プロジェクトのインポート］ページの［プロジェクト］エリア内にBank.zipに含まれるプロジェクトの一覧が表示されます。

［プロジェクトのインポート］ページの［プロジェクト］エリア内にある項目をすべてチェックして，［終了］ボタンをクリックします。
サンプルプロジェクト（Bank）がEclipseのワークスペースにインポートされます。

これで，サンプルプロジェクト（Bank）をインポートできました。

2.5.4　テーブルを作成します

サンプルプロジェクト（Bank）で使用するテーブルを作成します。

注意

テーブルを作成する前に，次の状態であることを必ず確認してください。

組み込みデータベースが開始状態であること
組み込みデータベースの開始方法については，「2.4.3　データベースを開始します」を参照してください。

J2EEサーバ（Cosminexus）が停止状態であること
MyEclipseの［サーバー］ビューで［Cosminexus］の状態が「Stopped」になっていることを確認してください。

操作手順

［パッケージ・エクスプローラー］ビューで，［BankDBBatch］－［bank_tblcreate.bat］を選択し，右クリックで［アプリケーションから開く］－［テキスト・エディター］を選択します。
bank_tblcreate.batファイルがEclipseのテキストエディタで開かれます。

bank_tblcreate.batファイルの5行目のユーザIDおよび6行目のパスワードが，次のとおりに指定されているかを確認します。

set USER="USER1"
set PSWD=

Eclipseのメニューから［ファイル］－［閉じる］を選択します。
bank_tblcreate.batファイルが閉じます。

［パッケージ・エクスプローラー］ビューで，［BankDBBatch］－［bank_tblcreate.bat］を選択し，右クリックで［アプリケーションから開く］－［デフォルト・エディター］を選択します。
コマンドプロンプトが起動し，bank_tblcreate.batファイルの内容が実行されます。サンプルプロジェクト（Bank）用のテーブルが作成されると，コマンドプロンプトにテーブルの作成に成功したことを示すメッセージが表示されます。

これで，サンプルプロジェクト（Bank）で使用するテーブルを作成できました。

2.5.5　サンプルプロジェクト（Bank）をデプロイします

「2.5.3　サンプルプロジェクト（Bank）をインポートします」でインポートしたサンプルプロジェクト（Bank）をJ2EEサーバにデプロイします。

［パッケージ・エクスプローラー］ビューで［Bank］を選択して，右クリックで［デバッグ］－［MyEclipse サーバー・アプリケーション］を選択すると，J2EEサーバが開始されます。同時に，サンプルプロジェクト（Bank）がデプロイされます。

このとき，デプロイ先のJ2EEサーバはデバッグモードで起動します。

2.5.6　Webブラウザでサンプルプロジェクト（Bank）を実行します

デバッグ操作として，デプロイしたサンプルプロジェクト（Bank）を［MyEclipse Webブラウザー］で実行します。

＜この項の構成＞

(1)　サンプルプロジェクト（Bank）の開始

(2)　サンプルプロジェクト（Bank）の操作

(1)　サンプルプロジェクト（Bank）の開始

サンプルプロジェクト（Bank）を開始します。

操作手順

Eclipseツールバーから［MyEclipse Webブラウザーを開く］ボタンをクリックします。
［MyEclipse Webブラウザー］が表示されます。

［MyEclipse Webブラウザー］で次のアドレスに接続します。

http://localhost/Bank_Web/

［MyEclipse Webブラウザー］に次の画面が表示されます。

(2)　サンプルプロジェクト（Bank）の操作

Developerが提供しているサンプルプロジェクト（Bank）は，指定されたユーザの資金を当座預金口座（Checking Account）から普通預金口座（Savings Account）へ移動させるプログラムです。

次の操作をすると，指定したユーザのChecking AccountからSavings Accountに，指定した金額が送金（Transfer）されます。

表示された画面上で，送金するユーザのユーザID（User ID），および取引額（Transaction amount）を入力します。
ここでは，次のように入力します。
User ID：001
Transaction amount：500

［Transfer］ボタンをクリックします。
画面上の表で，User ID「001」のChecking Accountが「9500」に減少し，Savings Accountが「1000」に増加したことを確認します。

資金はデータベースで管理されています。資金移動時にChecking AccountテーブルとSavings Accountテーブルが更新されます。更新された内容は，同じ画面上のテーブルで確認できます。

3.　実行環境を構築してサンプルを実行してみよう

この章では，実行環境を構築して，Application Serverが提供するサンプルプログラム（jsptag）を実行する手順を説明します。実行環境の構築には，セットアップウィザードを使用します。

＜この章の構成＞

3.1　実行環境でサンプルを実行する流れ

3.2　環境変数を設定してApplication Serverをインストールします

3.3　実行環境を構築します

3.4　サンプルプログラム（jsptag）を実行します

3.5　構築した環境を開始，停止したいときは

3.1　実行環境でサンプルを実行する流れ

この章では，セットアップウィザードを使用して実行環境を構築して，サンプルプログラム（jsptag）を実行する手順について説明します。この章の手順を実行することで，実行環境を構築して実際にアプリケーションを動作させるまでの手順を体験できます。

セットアップウィザードは，ウィザードに従って対話形式で操作を進めることで，J2EEアプリケーションの実行環境を構築できる機能です。1台のマシンで構成される基本的なシステムを最小限の手順で構築できます。

サンプルプログラムには，jsptagを使用します。サンプルプログラム（jsptag）は，JSPとStateless Session Beanで構成されるJ2EEアプリケーションです。このサンプルプログラムを実行すると，次の内容がWebブラウザ上に表示されます。

通貨の値をドルから円に換算した結果

通貨の値を円からユーロに換算した結果

アプリケーションの形式は，アーカイブ形式（EAR）です。なお，サンプルプログラム（jsptag）には，データベースに接続する処理は含まれません。

この章で構築する実行環境とサンプルプログラムについて，次の図に示します。

図3-1　この章で構築する実行環境とサンプルプログラム（jsptag）

この章では，一つのマシンに実行環境を構築します。また，実行環境を構築したマシン上のWebブラウザからリクエストを送信して，実際にサンプルプログラム（jsptag）を実行してみます。

Webブラウザから送信されたリクエストは，Webサーバ経由でJ2EEサーバに送信されます。J2EEサーバ上のサンプルプログラム（jsptag）では，"Converter" JSPと"MyConverter" Stateless Session Beanによって処理が実行され，結果がWebサーバ経由でWebブラウザに返却されます。

参考

実行環境に含まれる「PRFデーモン」「運用管理エージェント」および「Management Server」について，このマニュアルでは意識する必要はありません。必要に応じて，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ システム設計ガイド」を参照してください。

実行環境の構築とサンプル実行は，次の図に示す手順で実行します。

図3-2　実行環境の構築とサンプル実行の流れ

各作業の概要

環境変数を設定してApplication Serverをインストールします
環境変数を設定します。設定後，uCosminexus Application Server StandardまたはuCosminexus Application Server Enterpriseをインストールします。なお，インストール方法は，使用しているOSによって異なります。詳細については，「3.2　環境変数を設定してApplication Serverをインストールします」を参照してください。

実行環境を構築します
セットアップウィザードを実行して，実行環境を構築します。詳細については，「3.3　実行環境を構築します」を参照してください。

サンプルプログラム（jsptag）を実行します
サンプルプログラム（jsptag）の実行では，次の作業を実行します。

アプリケーションのインポート

Webブラウザからの処理の実行

詳細については，「3.4　サンプルプログラム（jsptag）を実行します」を参照してください。

以降の節では，サンプルプログラム（jsptag）を実行するために必要な作業を手順どおりに説明します。

3.2　環境変数を設定してApplication Serverをインストールします

まず，環境変数を設定します。設定後，Application Serverをインストールします。インストール手順は，使用しているOSによって異なります。

ここでは，Windowsの場合とUNIXの場合に分けて，インストール手順を説明します。

参考

ここで説明する手順は，Developerでも実行できます。なお，Developerを使用する場合，Developerの前提となるOSを使用してください。

＜この節の構成＞

3.2.1　Windowsの場合

3.2.2　UNIXの場合

3.2.1　Windowsの場合

Windowsの場合に設定が必要な環境変数，およびApplication Serverのインストール手順について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　環境変数の設定

(2)　Application Serverのインストール

(1)　環境変数の設定

実行環境で使用する環境変数を設定します。次の手順に従って，環境変数を設定してください。

注意

ここでは，Windows Server 2003を使用した場合の手順を示します。

操作手順

Windowsのメニューから［コントロールパネル］－［システム］を選択します。
コントロールパネルがクラシック表示の場合は，［システム］をダブルクリックします。
「システムのプロパティ」ダイアログが表示されます。

［詳細設定］タブの［環境変数］ボタンをクリックします。
「環境変数」ダイアログが表示されます。

［システム環境変数］に環境変数を設定します。
［システム環境変数］の枠に設定されている環境変数を確認してください。
Application Serverで設定が必要な環境変数と設定する値を次の表に示します。

表3-1　実行環境で使用する環境変数（Windowsの場合）

変数名 | 設定する値
TZ | JST-9

環境変数「TZ」がすでにある場合で，「JST-9」が設定されていないときは，設定する変数名を選択して［編集］ボタンをクリックします。表示されたダイアログで，環境変数の値を追加・変更してください。

環境変数「TZ」がない場合は，［新規］ボタンをクリックします。表示されたダイアログで，環境変数および値を追加してください。

［環境変数］ダイアログで［OK］ボタンをクリックします。
［環境変数］ダイアログが閉じます。

［システムのプロパティ］ダイアログで［OK］ボタンをクリックします。
［システムのプロパティ］ダイアログが閉じて環境変数の設定が完了します。

これで，Application Serverを使用するための環境変数の設定は完了です。

(2)　Application Serverのインストール

次の手順に従って，Application Serverをインストールします。

注意

Application Serverをインストールする前に，すべてのWindowsアプリケーションを終了させておいてください。

操作手順

インストールCD-ROMを，CD-ROMドライブにセットします。
［日立総合インストーラ］ダイアログに，「選択されたソフトウエアをインストールします。」と表示されます。
［日立総合インストーラ］ダイアログが表示されない場合，エクスプローラを使用して，CD-ROMディレクトリの「HCD_INST.EXE」をダブルクリックしてください。

uCosminexus Application Server StandardまたはuCosminexus Application Server Enterpriseを選択した状態で，［インストール実行］ボタンをクリックします。
［インストール処理開始の確認 － 日立総合インストーラ］ダイアログに，「インストールを開始します。よろしいですか？」と表示されます。

［OK］ボタンをクリックします。
［uCosminexus Application Server Standard セットアッププログラムへようこそ］ダイアログ，または［uCosminexus Application Server Enterprise セットアッププログラムへようこそ］ダイアログが表示されます。

［次へ］ボタンをクリックします。
［インストール先の選択］ダイアログが表示されます。

必要に応じてインストール先ディレクトリを選択して，［次へ］ボタンをクリックします。
［機能の選択］ダイアログが表示されます。

［標準 - このセットアップを推奨します。］の左にあるボタンをクリックします。
［ユーザ情報］ダイアログが表示されます。

［ユーザ名］および［会社名］を入力して［次へ］ボタンをクリックします。
［プログラム フォルダの選択］ダイアログが表示されます。

必要に応じてプログラムフォルダ名を変更して，［次へ］ボタンをクリックします。
［インストールの開始］ダイアログが表示されます。

設定した内容を確認して，問題がなければ［次へ］ボタンをクリックします。
インストールが開始されます。インストールが完了すると，［セットアップの完了］ダイアログが表示されます。

［完了］ボタンをクリックします。
OSを再起動するかどうかを確認する画面が表示されます。

［はい］ボタンをクリックします。
OSが再起動し，Application Serverのインストールが完了します。

これで，Application Serverはインストールされました。

3.2.2　UNIXの場合

UNIXの場合に設定が必要な環境変数，およびApplication Serverのインストール手順について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　環境変数の設定

(2)　Application Serverのインストール

(1)　環境変数の設定

実行環境で使用する環境変数を設定します。環境変数の設定方法については，OSのドキュメントを参照してください。

設定する環境変数を次の表に示します。

表3-2　実行環境で使用する環境変数（UNIXの場合）

変数名 | 設定する値
TZ | JST-9

(2)　Application Serverのインストール

UNIXの場合，インストールには，日立PPインストーラを使用します。

ここでは，Linux（x86/AMD64 & Intel EM64T）の場合のインストール手順を示します。これ以外のUNIXを使用する場合のインストール手順については，製品のリリースノートを参照してください。

操作手順

Application Server をインストールするマシンにroot 権限でログインします。

インストールCD-ROM をCD-ROM ドライブにセットします。

OS のmount コマンドで，CD-ROM ファイルシステムをマウントします。
mount コマンドの実行例を次に示します。下線部には，CD-ROM ファイルシステムのマウントディレクトリ名を指定します。

# mount -r -o mode=0544 /dev/cdrom /mnt/cdrom

日立PP インストーラのsetup コマンドで，セットアッププログラムを起動します。
setup コマンドの実行例を次に示します。下線部には，CD-ROM ファイルシステムのマウントディレクトリ名を指定します。

# /mnt/cdrom/linux/setup /mnt/cdrom

日立PP インストーラのメインメニューで，［I］キーを押します。

PP インストール画面で，プログラムにカーソルを移動させ，［スペース］キーを押します。
すべてのプログラムを選択してください。選択したプログラムの左側には「@」が表示されます。

すべてのプログラムの左側に「@」が表示されていることを確認し，［I］キーを押します。

インストールするかどうかを確認するメッセージが出力されたら，［y］キーまたは［Y］キーを押します。

インストール終了を示すメッセージが出力されたら，［Q］キーを押します。

日立PP インストーラのメインメニューで，［Q］キーを押します。

これで，Application Serverのインストール作業は完了です。

3.3　実行環境を構築します

セットアップウィザードを使用して実行環境を構築します。

ここでは，セットアップウィザードを実行する前に準備および確認が必要な内容と，セットアップウィザードの実行手順について説明します。

＜この節の構成＞

3.3.1　セットアップウィザードを実行する前の準備と確認をします

3.3.2　セットアップウィザードを実行します

3.3.1　セットアップウィザードを実行する前の準備と確認をします

セットアップウィザードを実行する前に，次の2点を確認してください。

＜この項の構成＞

(1)　実行するユーザの権限

(2)　実行環境を構築するシステムで使用されているポート番号

(1)　実行するユーザの権限

セットアップウィザードを実行できるユーザの権限を次の表に示します。

表3-3　セットアップウィザードを実行できるユーザ

OS | 実行できるユーザ
Windows | Administrator権限のあるユーザ
UNIX | root権限のあるユーザ

これらの権限を持つユーザでログインした状態で，セットアップウィザードを実行してください。

(2)　実行環境を構築するシステムで使用されているポート番号

以降の手順では，セットアップウィザードの標準セットアップを実行する方法について説明します。

標準セットアップでは，次の表に示すポート番号を使用したシステムが構築されます。

表3-4　標準セットアップで使用されるポート番号

ポート番号 | 用途
80 | Webサーバのポート番号
900 | インプロセスのネーミングサービスのポート番号
8007 | ajp13のポート番号
8080 | 管理用サーバのポート番号
20295 | 運用管理エージェントのポート番号
23152 | RMIレジストリのポート番号
28005 | Management Server終了要求受信ポート番号
28009 | Management Server内部通信用ポート番号
28080 | Management Server接続HTTPポート番号

システムでこれらのポート番号をすでに使用している場合，標準セットアップは実行できません。カスタムセットアップを実行して，重複しないポート番号を指定する必要があります。カスタムセットアップの実行手順については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ システム構築・運用ガイド」の「2.1.2　システム構成とセットアップ方法の決定」を参照してください。

3.3.2　セットアップウィザードを実行します

セットアップウィザードを実行して，実行環境を構築します。セットアップウィザードは，CUIで操作します。

操作手順（セットアップウィザードの実行）

セットアップウィザードを起動します。

Windowsの場合

コマンドプロンプトを起動して，次のコマンドを実行します。

"%COSMINEXUS_HOME%¥manager¥setup¥bin¥setupwizard"

UNIXの場合

次のコマンドを実行します。

/opt/Cosminexus/manager/setup/bin/setupwizard

実行すると，［ようこそ］画面が表示されます。

「1」を入力して，Enterキーを押します。
［セットアップ方法の選択］画面が表示されます。

「1」を入力して，Enterキーを押します。
ここでは，「標準セットアップ」を選択します。
［データベース接続環境の設定］画面が表示されます。

参考

サンプルプログラム（jsptag）ではデータベースを使用しないため，ここではデータベース接続環境の設定は不要です。ただし，今後データベース接続環境が必要なJ2EEアプリケーションを実行する予定がある場合は，次の手順で「y」を入力してEnterキーを押してください。以降の操作については，「参考　データベース接続環境を設定する場合」を参照してください。

「n」を入力して，Enterキーを押します。
［データベース接続環境の設定］画面（設定内容確認）が表示されます。

「1」を入力して，Enterキーを押します。
［セットアップ情報］画面が表示されます。

「1」を入力して，Enterキーを押します。
セットアップが実行されます。セットアップが完了すると，［セットアップ完了］画面が表示されます。

これで，実行環境の構築は完了です。

参考

データベース接続環境を設定する場合

データベース接続環境を設定するには，データベースの環境が整っている必要があります。セットアップウィザードで接続環境を設定できるデータベースは次のとおりです。

HiRDB（Version 8以降）
HiRDB Type4 JDBC Driverを使用して接続します。

Oracle（Oracle9i以降のバージョン）
Oracle JDBC Thin Driverを使用して接続します。

ここでは，「操作手順（セットアップウィザードの実行）」の操作手順4.で「y」を入力してEnterキーを押したあとの操作について説明します。

［データベース接続環境の設定］画面で，HiRDBを使用する場合は「1」を，Oracleを使用する場合は「2」を入力して，Enterキーを押します。
Oracleを使用する場合は，引き続きデータベース名（SID）を入力して，Enterキーを押してください。

データベースのホスト名を入力してEnterキーを押します。

データベースのポート番号を入力してEnterキーを押します。

データベースにアクセスするユーザ名を入力してEnterキーを押します。

データベースのパスワードを入力してEnterキーを押します。

JDBCドライバ（JARファイル）の絶対パスを入力してEnterキーを押します。
［データベース接続環境の設定］画面（設定内容確認）が表示されます。

以上でデータベース接続環境の設定は完了です。以降は「操作手順（セットアップウィザードの実行）」の操作手順5.に戻り，操作を実行してください。

3.4　サンプルプログラム（jsptag）を実行します

構築した実行環境に，サンプルプログラム（jsptag）をインポートして実行します。ここでは，サンプルプログラム（jsptag）をコンパイルしたファイルである，converter.earを使用した手順について説明します。

＜この節の構成＞

3.4.1　J2EEアプリケーションをインポートして開始します

3.4.2　Webブラウザから処理を実行します

3.4.1　J2EEアプリケーションをインポートして開始します

コンパイル済みのファイル（converter.ear）を実行環境にインポートします。インポートには，運用管理ポータルを使用します。

アプリケーションのインポート手順を次に示します。

操作手順

Webブラウザを起動して，次のアドレスに接続します。

http://localhost:28080/mngsvr/index.jsp

運用管理ポータルのログイン画面が表示されます。

管理ユーザIDに「admin」と入力して［ログイン］ボタンをクリックします。
［運用管理ポータル］画面が表示されます。

［論理サーバのアプリケーション管理］をクリックします。

左のツリーペインで，［DefaultDomain］をクリックします。
［J2EEアプリケーションのアップロード］画面が表示されます。

［J2EEアプリケーションファイル］の［参照］ボタンをクリックし，アップロード元にあるEARファイルを選択し，［アップロード］ボタンをクリックします。
アップロード元にあるEARファイルを次に示します。

Windowsの場合

%COSMINEXUS_HOME%¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥jsptag¥converter.ear

UNIXの場合：

/opt/Cosminexus/CC/examples/ejb/ejb20/jsptag/converter.ear

J2EEアプリケーションのアップロードが実行されます。完了すると，アップロードが成功したことを示すメッセージが表示されます。

［戻る］ボタンをクリックします。
アップロードディレクトリファイル一覧にEARファイル（converter.ear）が表示されます。

左のツリーペインで，［論理J2EEサーバ］－［J2EEサーバ］－［MyJ2EEServer］－［アプリケーション］をクリックします。
［J2EEアプリケーションの開始／停止］画面が表示されます。

［インポート］タブをクリックします。
［J2EEアプリケーションのインポート］画面が表示されます。

［J2EEアプリケーションファイル］プルダウンメニューからconverter.earを選択し，［実行］ボタンをクリックします。
J2EEアプリケーションのインポートが実行されます。完了すると，ステータスに「成功」と表示されます。

［開始／停止］タブをクリックします。
［J2EEアプリケーションの開始／停止］画面が表示されます。

［開始］アンカーをクリックします。
［J2EEアプリケーションの開始］画面が表示されます。

［はい］ボタンをクリックします。
J2EEアプリケーションが開始します。完了すると，ステータスに「成功」と表示されます。

3.4.2　Webブラウザから処理を実行します

Webブラウザからアプリケーション「jsptag」が正しく動作していることを確認します。

操作手順

Webブラウザを起動します。

アプリケーション「jsptag」を呼び出すURLを指定して，実行画面を表示します。
次のURLを指定します。

http://localhost/jsptag/converter_war/Converter.jsp

参考

localhostは，Webサーバが動作するホスト名です。このマニュアルの場合は，Application ServerをインストールしたマシンのWebブラウザから処理を実行します。

jsptagの実行画面として，次の画面が表示されます。

図3-3　jsptagの実行画面

これで，Webブラウザからの処理の実行は完了です。

3.5　構築した環境を開始，停止したいときは

「3.4　サンプルプログラム（jsptag）を実行します」までに説明した手順以外の操作方法について説明します。構築した環境を開始または停止したい場合に，必要に応じて参照してください。

ここで説明する以外の操作を実行したい場合は，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ システム構築・運用ガイド」を参照してください。

＜この節の構成＞

3.5.1　J2EEアプリケーションを停止する操作

3.5.2　システムに対する操作

3.5.1　J2EEアプリケーションを停止する操作

J2EEアプリケーションを停止したい場合，運用管理ポータルを使用します。なお，「3.4　サンプルプログラム（jsptag）を実行します」の操作が完了した時点では，J2EEアプリケーションは，開始された状態になっています。J2EEアプリケーションを停止する操作は，システムが起動された状態で実行してください。

操作手順について説明します。

操作手順

Webブラウザを起動して，次のアドレスに接続し，運用管理ポータルを起動します。

http://localhost:28080/mngsvr/index.jsp

運用管理ポータルのログイン画面が表示されます。

管理ユーザIDに「admin」と入力して［ログイン］ボタンをクリックします。
［運用管理ポータル］画面が表示されます。

［論理サーバのアプリケーション管理］をクリックします。

左のツリーペインで，［論理J2EEサーバ］－［J2EEサーバ］－［MyJ2EEServer］－［アプリケーション］をクリックします。
［J2EEアプリケーションの開始／停止］画面が表示されます。

［停止］アンカーをクリックします。
［J2EEアプリケーションの停止］画面が表示されます。

［はい］ボタンをクリックします。
J2EEアプリケーションが停止します。完了すると，ステータスに「成功」と表示されます。

3.5.2　システムに対する操作

セットアップウィザードで構築したシステムを停止または起動したい場合，運用管理ポータルをおよびコマンドを使用します。なお，「3.4　サンプルプログラム（jsptag）を実行します」の操作が完了した時点では，システムは起動された状態になっています。

操作手順について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　システムを停止したい

(2)　システムを起動したい

(1)　システムを停止したい

システムを停止する方法について説明します。なお，運用管理エージェントを停止する前に，Management Serverを停止します。

操作手順

Webブラウザを起動して，次のアドレスに接続します。

http://localhost:28080/mngsvr/index.jsp

運用管理ポータルのログイン画面が表示されます。

管理ユーザIDに「admin」と入力して［ログイン］ボタンをクリックします。
［運用管理ポータル］画面が表示されます。

［論理サーバの起動／停止］をクリックします。
［論理サーバの起動／停止］画面が表示されます。

左のツリーペインで，［DefaultDomain］をクリックします。
［論理サーバの稼働状況］画面が表示されます。

［一括停止］タブをクリックします。
［一括停止］画面が表示されます。

［実行］ボタンをクリックします。
論理サーバが一括停止します。一括停止が完了したことは，［ログの表示］画面に表示される「KEOS20015-I 一括停止を終了します。」というメッセージで確認できます。なお，［ログの表示］画面は［ログの表示］タブをクリックすると表示されます。

Management Serverを停止します。

Windowsの場合

コマンドプロンプトを起動して，次のコマンドを実行します。

"%COSMINEXUS_HOME%¥manager¥bin¥mngsvrctl" stop

UNIXの場合

次のコマンドを実行します。

/opt/Cosminexus/manager/bin/mngsvrctl stop

コンソールに「"KEOS10111-I Management Server service ended from command line."」と表示され，Management Serverが停止します。

運用管理エージェントを停止します。

Windowsの場合

次のコマンドを実行します。

"%COSMINEXUS_HOME%¥manager¥bin¥adminagentctl" stop

UNIXの場合

次のコマンドを実行します。

/opt/Cosminexus/manager/bin/adminagentctl stop

コンソールに「"KEOS21201-I The administration agent has stopped."」と表示され，運用管理エージェントが停止します。

(2)　システムを起動したい

停止したシステムを起動する方法について説明します。なお，Management Serverを起動する前に，運用管理エージェントを起動します。

操作手順

運用管理エージェントを起動します。

Windowsの場合

コマンドプロンプトを起動して，次のコマンドを実行します。

"%COSMINEXUS_HOME%¥manager¥bin¥adminagentctl" start

UNIXの場合

次のコマンドを実行します。

/opt/Cosminexus/manager/bin/adminagentctl start

コンソールに「"KEOS21200-I The administration agent has started."」と表示され，運用管理エージェントが起動します。

Management Serverを起動します。

Windowsの場合

次のコマンドを実行します。

"%COSMINEXUS_HOME%¥manager¥bin¥mngsvrctl" start

UNIXの場合

次のコマンドを実行します。

/opt/Cosminexus/manager/bin/mngsvrctl start

コンソールに「"KEOS10110-I Management Server service has started from command line."」と表示され，Management Serverが起動します。

運用管理ポータルにログインして，［論理サーバの稼働状況］画面を表示します。
表示方法については，「(1)　システムを停止したい」の操作手順1.～4.を参照してください。

［一括起動］タブをクリックします。
［一括起動］画面が表示されます。

［実行］ボタンをクリックします。
論理サーバが一括起動します。一括起動が完了したことは，［ログの表示］画面に表示される「KEOS20010-I 一括起動を終了します。」というメッセージで確認できます。なお，［ログの表示］画面は［ログの表示］タブをクリックすると表示されます。

付録

＜この付録の構成＞

付録A　このマニュアルの参考情報

付録B　用語解説

付録A　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

＜この節の構成＞

付録A.1　関連マニュアル

付録A.2　このマニュアルでの表記

付録A.3　英略語

付録A.4　KB（キロバイト）などの単位表記について

付録A.1　関連マニュアル

アプリケーションサーバのマニュアルについて次に示します。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 概説（3020-3-U01）
アプリケーションサーバの概要について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 システム設計ガイド（3020-3-U03）
システム設計時に，システムの目的に応じたシステム構成や運用方法を検討するための指針について説明しています。また，チューニングの方法についても説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 システム構築・運用ガイド（3020-3-U04）
セットアップウィザードおよびSmart Composer機能を使用したシステムの構築・運用の手順について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 基本・開発編(Webコンテナ)（3020-3-U05）
アプリケーションサーバで提供するWebコンテナの機能，およびWebコンテナに関連する機能（Webサーバ，サーブレット／JSPなど）について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 基本・開発編(EJBコンテナ)（3020-3-U06）
アプリケーションサーバで提供するEJBコンテナの機能，およびEJBコンテナに関連する機能（EJB，EJBクライアントなど）について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 基本・開発編(コンテナ共通機能)（3020-3-U07）
WebコンテナおよびEJBコンテナで共通して利用する機能について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 拡張編（3020-3-U08）
アプリケーションサーバで提供する拡張機能（セッションフェイルオーバ機能，バッチサーバ，CTMなど）について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 運用／監視／連携編（3020-3-U09）
アプリケーションサーバで提供する運用・監視機能，およびほかのプログラムとの連携について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 保守／移行／互換編（3020-3-U10）
アプリケーションサーバで構築したシステムの保守に関する機能，移行情報，および互換用機能について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 アプリケーション設定操作ガイド（3020-3-U12）
アプリケーションサーバで動作するアプリケーションの操作方法について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 運用管理ポータル操作ガイド（3020-3-U13）
運用管理ポータルの使用方法について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 リファレンス コマンド編（3020-3-U14）
アプリケーションサーバを構築・運用するときに使用するコマンドについて説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 リファレンス 定義編(サーバ定義)（3020-3-U15）
アプリケーションサーバを構築・運用するとき，またはアプリケーションを開発するときに，使用するファイルのうち，J2EEサーバやManagement Serverなどのサーバの定義に使用するファイルの形式について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 リファレンス 定義編(アプリケーション／リソース定義)（3020-3-U16）
アプリケーションサーバを構築・運用するとき，またはアプリケーションを開発するときに使用するファイルのうち，アプリケーションやリソースの属性設定に使用するファイルの形式について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 仮想化システム構築・運用ガイド（3020-3-U18）
アプリケーションサーバを仮想化したサーバ上に構築する場合の設計，構築，運用の手順について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 アプリケーション開発ガイド（3020-3-U25）
アプリケーションサーバで動作させるアプリケーションの開発方法について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 リファレンス API編（3020-3-U26）
アプリケーションを開発するときに使用するAPIの形式について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 1 KDAL-KDCGおよびHitachi Web Server編（3020-3-U41）
アプリケーションサーバで出力されるKDALからKDCGまでのメッセージ，およびHitachi Web Serverのメッセージについて説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 2 KDJE-KDJW編（3020-3-U42）
アプリケーションサーバで出力されるKDJEからKDJWまでのメッセージについて説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 3 KECX-KEDT／KEOS02000-29999／KEUC-KFRM編（3020-3-U43）
アプリケーションサーバで出力されるKECXからKEDTまでのメッセージ，KEOS02000からKEOS29999までのメッセージ，およびKEUCからKFRMまでのメッセージについて説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 4 監査ログ編（3020-3-U44）
アプリケーションサーバで出力される監査ログメッセージについて説明しています。

なお，このマニュアルでは，次のマニュアルについて，対象OSおよびバージョン番号を省略して表記しています。マニュアルの正式名称とこのマニュアルでの表記を次の表に示します。

正式名称 | このマニュアルでの表記
Cosminexus アプリケーションサーバ V8 システム設計ガイド | Cosminexus アプリケーションサーバ システム設計ガイド
Cosminexus アプリケーションサーバ V8 システム構築・運用ガイド | Cosminexus アプリケーションサーバ システム構築・運用ガイド
Cosminexus アプリケーションサーバ V8 アプリケーション開発ガイド | Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション開発ガイド

付録A.2　このマニュアルでの表記

このマニュアルで使用している表記と，対応する製品名を次に示します。

表記 | 製品名
Application Server | Application Server Enterprise | uCosminexus Application Server Enterprise
Application Server Standard | uCosminexus Application Server Standard
Developer | Developer Professional | uCosminexus Developer Professional
Developer Standard | uCosminexus Developer Standard
Eclipse | Eclipse 3.6.1
HiRDBまたはHiRDBサーバ | HiRDB Server | HiRDB Server Version 9
HiRDB/Parallel Server | HiRDB/Parallel Server Version 8
HiRDB/Single Server | HiRDB/Single Server Version 8
Oracle | Oracle 10g
Oracle Database 10g
Oracle 10g R2
Oracle Database 11g
Oracle Database 11g R2
Oracle9i
Oracle9i R2
UNIX | AIX | AIX 5L V5.3
AIX V6.1
AIX V7.1
HP-UX | HP-UX（IPF） | HP-UX 11i V2（IPF）
HP-UX 11i V3（IPF）
Linux | Linux（IPF） | Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4（IPF）
Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform（Intel Itanium）
Red Hat Enterprise Linux(R) 5（Intel Itanium）
Linux（x86/AMD64 & Intel EM64T） | Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4（x86）
Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4（x86）
Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4（AMD64 & Intel EM64T）
Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4（AMD64 & Intel EM64T）
Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform（x86）
Red Hat Enterprise Linux(R) 5（x86）
Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform（AMD/Intel 64）
Red Hat Enterprise Linux(R) 5（AMD/Intel 64）
Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6（32-bit x86）
Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6（64-bit x86_64）
Solaris | Solaris 10（SPARC）
Solaris 10（x64）
Solaris 9（SPARC）

なお，Application ServerおよびDeveloperを総称して，アプリケーションサーバと表記します。

このマニュアルで使用している表記と，対応するアプリケーションサーバの機能名を次に示します。

表記 | アプリケーションサーバの機能名
Cosminexus Developer's Kit for Java | Cosminexus Developer's Kit for JavaTM
Cosminexus RM | Cosminexus Reliable Messaging
CTM | Cosminexus Component Transaction Monitor
Management Server | Cosminexus Management Server
MyEclipse | MyEclipse for Cosminexus
PRF | Cosminexus Performance Tracer
Smart Composer | Cosminexus Smart Composer

このマニュアルで使用している表記と，対応するJava関連用語を次に示します。

表記 | Java関連用語
EAR | Enterprise ARchive
EJBまたはEnterprise JavaBeans | Enterprise JavaBeansTM
J2EEまたはJava 2 Platform, Enterprise Edition | J2EETM
JavaTM 2 Platform, Enterprise Edition
JAR | JavaTM Archive
Java | JavaTM
JavaBeans | JavaBeansTM
Java EEまたはJava Platform, Enterprise Edition | JavaTM Platform, Enterprise Edition
JDK | JDKTM
JavaTM Development Kit
JSF | JavaServerTM Faces Reference Implementation (RI) Version: 1.1_01 FCS
JSP | JSPTM
JavaServer PagesTM
Servletまたはサーブレット | JavaTM Servlet
WAR | Web ARchive

付録A.3　英略語

このマニュアルで使用している英略語を次に示します。

英略語 | 英字での表記
API | Application Programming Interface
CUI | Character User Interface
DB | Database
GUI | Graphical User Interface
HTML | Hyper Text Markup Language
HTTP | Hyper Text Transfer Protocol
IDE | Integrated Development Environment
OS | Operating System
RMI | Remote Method Invocation
SOA | Service Oriented Architecture
UML | Unified Modeling Language
URL | Uniform Resource Locator

付録A.4　KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

付録B　用語解説

（英字）

Application Server

アプリケーションサーバの実行環境を構築する基盤製品です。Application Server Standardと，Application Server Enterpriseの総称です。

Cosminexus アプリケーションサーバ

アプリケーションサーバを中核とした，性能および信頼性の高いアプリケーションを実行および開発するためのシステム構築基盤製品です。

Developer

アプリケーションサーバの開発環境を構築する基盤製品です。Developer StandardおよびDeveloper Professional の総称です。

MyEclipse

Javaアプリケーションの開発環境です。MyEclipseには，Eclipseでアプリケーションを開発するときに使用するプラグインがまとめられています。MyEclipseを使用するとアプリケーションの作成，J2EEサーバへのアプリケーションのデプロイ，J2EEサーバの起動・停止，データベースの操作などができます。また，StrutsやJSFなどのフレームワークを使用したアプリケーションの開発や，UMLによるアプリケーション設計もできます。

MyEclipseセットアップ機能

EclipseのインストールおよびMyEclipseのセットアップを実行します。Developerが提供する機能です。この機能を実行する前に，セットアップに必要なEclipseのアーカイブファイルをあらかじめダウンロードしておく必要があります。

（ア行）

インスタントセットアップ機能

開発環境インスタントセットアップ機能およびMyEclipseセットアップ機能の総称です。

運用管理ポータル

Management Serverを操作するためのGUIです。Webブラウザで表示します。

（カ行）

開発環境インスタントセットアップ機能

J2EEアプリケーションの開発に必要なサーバ環境をセットアップします。Developerが提供する機能です。この機能を実行すると，Management Server，ホスト，パフォーマンストレーサ，J2EEサーバ，および組み込みデータベースがセットアップされます。

（セ行）

セットアップウィザード

対話形式のウィザードプログラムを使用してシステムを構築するための機能です。必要最低限の項目を設定するだけで，J2EEアプリケーションを実行するためのシステムを構築できます。できるだけ少ない手順で実行環境を構築したい場合にお勧めの機能です。ただし，セットアップウィザードで実行できるのは，1台のマシンを対象にしたシステム構築だけです。

■ 商標類

AIXは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
AIX 5Lは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
AMDは，Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
CORBAは，Object Management Groupが提唱する分散処理環境アーキテクチャの名称です。
HP-UXは，Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。
Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
J2EEは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Javaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
JDBCは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
JDKは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
JSPは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoft Office Excelは，米国 Microsoft Corporation の商品名称です。
MyEclipseは，米国Genuitec社の商品名称です。
OMG，CORBA，IIOP，UML，Unified Modeling Language，MDA，Model　Driven　Architectureは，Object Management Group, Inc.の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
ORACLEは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Oracle及びOracle 10gは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Oracle及びOracle9iは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Oracle及びOracle Database 10gは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Oracle及びOracle Database 11gは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。
Solarisは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
すべてのSPARC商標は，米国SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標がついた製品は，米国Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。
Sunは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Sun Microsystemsは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。
Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Eclipseは，開発ツールプロバイダのオープンコミュニティであるEclipse Foundation, Inc.により構築された開発ツール統合のためのオープンプラットフォームです。
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).