JP1 Cloud Service ジョブ管理 ERP連携オプション 利用ガイド

JCSM06-0210-01

前書き

対象サービス

＜V02-00以降＞

●ジョブ管理 - スタンダード ERP連携オプション

SD-527318143 JP1 Cloud Service/Job Management - Standard ERP Integration Option 02-00以降

●ジョブ管理 - エンタープライズ ERP連携オプション

SD-5273181A3 JP1 Cloud Service/Job Management - Enterprise ERP Integration Option 02-00以降

＜V01-12＞

●ジョブ管理プラットフォーム - 標準モデルERP連携オプション

SD-5273180W3 JP1 Cloud Service/Job Management Platform - Standard Model ERP Integration Option 01-12以降

●ジョブ管理プラットフォーム - 高信頼モデルERP連携オプション

SD-5273180X3 JP1 Cloud Service/Job Management Platform - High Reliability Model ERP Integration Option 01-12以降

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には，外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上，必要な手続きをお取りください。

なお，不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，JP1は，株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Amazon Web Services，AWS，Powered by AWS ロゴ，アマゾン ウェブ サービスは，Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

SAP，および本文書に記載されたその他のSAP 製品，サービス，ならびにそれぞれのロゴは，ドイツおよびその他の国々におけるSAP SEの商標または登録商標です。

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

発行

2024年3月　JCSM06-0210-01

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2023, 2024, Hitachi, Ltd.

奥付

マニュアル発行元

株式会社 日立製作所

〒100‒8280　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

変更内容

変更内容(JCSM06-0210-01)　JP1 Cloud Service　02-10

追加・変更内容

変更個所

なし。

該当なし。

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，JP1 Cloud Service ジョブ管理におけるERP連携オプションのサービス内容について説明したものです。

対象読者

このマニュアルは次の方にお読みいただくことを前提に説明しています。

JP1 Cloud Service / ジョブ管理において，ERP連携オプションの導入を検討されている方

JP1 Cloud Service / ジョブ管理において，ERP連携オプションの概要や基本的な使い方を理解しようとされている方

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章と付録から構成されています。

第1章　ジョブ管理 ERP連携オプションの概要

ジョブ管理 ERP連携オプションで提供するサービスの概要と特長について説明しています。

第2章　ジョブ管理 ERP連携オプション利用方法

ジョブ管理 ERP連携オプション利用するために必要な手順について説明しています。

付録A　提供環境のパラメータ

ジョブ管理における各種パラメータについて説明しています。

付録B　ジョブ管理 ERP連携オプションの制限事項

ジョブ管理 ERP連携オプションの制限事項について説明しています。

付録C　機能の提供有無一覧

ジョブ管理 ERP連携オプションとJP1/AJS3 for EAPの機能差異について説明しています。

付録D　各バージョンの変更内容

各バージョンの変更内容について説明しています。

付録E　用語解説

このマニュアルにおける用語について説明しています。

マニュアルの表記

このマニュアルでは，バージョンごとにマニュアルの表記が異なります。次に，バージョンごとに表記が異なる点を示します。

V01-12版以前のマニュアルでの表記

このマニュアルでの表記

運用管理プラットフォーム

ジョブ管理・システム管理

ジョブ管理プラットフォーム

ジョブ管理

また，このマニュアルでは，製品の正式名称と異なる表記があります。次に，このマニュアルでの表記と製品の正式名称が異なる点を次の表に示します。

正式名称

このマニュアルでの表記

JP1/AJS3 - Agent [Base]，JP1/AJS3 - Manager [Base]または，JP1/IM3 - Manager [Base]

JP1/Base

JP1/AJS3 - Manager [Manager]

JP1/AJS3 - Manager

JP1/AJS3 - View [View]

JP1/AJS3 - View

1　ジョブ管理 ERP連携オプションの概要

ジョブ管理 ERP連携オプションで提供するサービスの概要と特長について説明します。

1.1　ジョブ管理 ERP連携オプションの特長

本サービスでは，SAP S/4HANAを利用しているユーザー向けへジョブ実行機能をサービス提供します。ジョブ管理にJP1/AJS3 for EAPを導入し，お客様のSAP S/4HANAと連携をさせることでジョブを実行できます。また，SAP S/4HANA Cloud（WebSocket RFC）とのインターネット接続を提供します。

1.2　システム構成

ジョブ管理 ERP連携オプションのシステム構成例を以下に示します。

ジョブ管理 ERP連携オプションを利用するためには，以下の接続が必要です。接続方法の詳細については，「JP1 Cloud Service ジョブ管理・システム管理 導入ガイド」を参照してください。

お客さまのAWS環境やAzure環境と，JP1 Cloud Serviceとを接続する。

(AWS環境の場合，お客さまのAWSアカウントで，JP1 Cloud Serviceが公開するAWS Transit Gatewayに接続する。Azure環境の場合，お客さまのAzureアカウントで，JP1 Cloud ServiceにVPNで接続する。)

また，お客さまのオンプレミスや各種クラウドからJP1 Cloud Serviceを利用する場合は，以下の接続が必要です。

お客さまのAWS環境やAzure環境と，各拠点とをVPNや専用線等で接続する。

この利用ガイドでは，上記接続が完了しているという前提で後続の作業を説明しています。

接続構成に応じて，お客さま拠点やお客さまAWS環境，Azure環境にSAP S/4HANAやジョブ管理ビューアーを用意してください。これらを用意することで，JP1 Cloud Serviceのジョブ管理 ERP連携オプションを利用できます。

2　ジョブ管理 ERP連携オプション利用方法

ジョブ管理 ERP連携オプションを利用するために必要な手順について説明します。

2.1　事前準備

ジョブ管理 ERP連携オプションを利用するにあたっての事前準備について説明します。

2.1.1　ジョブ管理の準備

ジョブ管理 ERP連携オプションを使用する場合，ジョブ管理を利用するための環境を構築する必要があります。お客様でジョブ管理の利用に必要な環境を構築してください。

ジョブ管理の構築方法については，「JP1 Cloud Service ジョブ管理 利用ガイド」における「2. ジョブ管理を利用するための構築」を参照してください。

2.1.2　お客様が用意するもの

お客様が用意する必要のあるものを以下に示します。

(1)　ジョブ制御用，インフォパッケージまたはプロセスチェーン制御用のSAPユーザーの準備

JP1/AJS3 for EAPはR/3ジョブの制御，インフォパッケージまたはプロセスチェーンの制御のために，SAP社の通信プロトコルであるRFCを使用して，SAPシステム側に定義されている外部管理インターフェースを実行します。そのため，JP1/AJS3 for EAP が使用するユーザーをあらかじめSAPシステム側に用意しておく必要があります。

ジョブ制御用のSAPユーザーの準備については，JP1のマニュアル「JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applications」の「2.3.9 ジョブ制御用のSAPユーザーを用意する」を参照し，ジョブ制御用のSAPユーザーを作成してください。

また，インフォパッケージまたはプロセスチェーン制御用のSAPユーザーの準備については，JP1のマニュアル「JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applications」の「2.4.9 インフォパッケージまたはプロセスチェーン制御用のSAPユーザーを用意する」を参照し，インフォパッケージまたはプロセスチェーン制御用のSAPユーザーを作成してください。

(2)　SAP NetWeaver RFC Libraryの準備

お客様側でSAP社サイトからSAP NetWeaver RFC Libraryのソフトウェアを入手し，JP1 Cloud Service側に提供してください。SAP NetWeaver RFC Library は，JP1 Cloud Service側でジョブ管理マネージャー上に配置します。SAP NetWeaver RFC Libraryの入手方法が不明な場合，SAP社にお問い合わせください。

必要なSAP NetWeaver RFC Libraryのバージョンを以下に示します※。

SAP NetWeaver RFC Library 7.5 (Patch-Level 1〜8，10〜11)

注※

ジョブ管理 ERP連携オプションのサービス利用開始後，SAP NetWeaver RFC Libraryバージョンの変更が必要な場合，サービス窓口までお問い合わせください。

(3)　WebSocket RFCを使用して接続する場合の設定

WebSocket RFC (S/4HANA Cloud)との接続が必要な場合，お客様側でSAP Cryptographic Libraryを入手し，JP1 Cloud Service側に提供してください。SAP Cryptographic Libraryは，JP1 Cloud Service側でジョブ管理マネージャー上に配置します。SAP Cryptographic Libraryの入手方法が不明な場合，SAP社にお問い合わせください。

必要なSAP Cryptographic Libraryのバージョンを以下に示します※。

COMMONCRYPTOLIB 8.5 (Patch-Level 8546)

COMMONCRYPTOLIB 8.5 (Patch-Level 8547)

COMMONCRYPTOLIB 8.5 (Patch-Level 8548)

注※

ジョブ管理 ERP連携オプションのサービス利用開始後，SAP Cryptographic Libraryバージョンの変更が必要な場合，サービス窓口までお問い合わせください。

2.1.3　ジョブ管理 ERP連携オプションへの接続

ジョブ管理 ERP連携オプションで利用するポート番号を次に示します。必要なポートの設定を実施し，お客さま拠点とジョブ管理 ERP連携オプションとの間で通信ができるようにしてください。

(1)　SAP S/4HANAとジョブ管理マネージャーとの間で使用するポート

ポート

通信元

通信先

用途

1

80/tcp

ジョブ管理マネージャー

SAP S/4HANA

http通信用

2

443/tcp

ジョブ管理マネージャー

SAP S/4HANA

https通信用

3

33<nn>/tcp※1

ジョブ管理マネージャー

SAP S/4HANA

アプリケーションサーバ用

4

48<nn>/tcp※1，※2

ジョブ管理マネージャー

SAP S/4HANA

アプリケーションサーバ用

5

3600/tcp

ジョブ管理マネージャー

SAP S/4HANA

メッセージサーバ用

6

3299/tcp

ジョブ管理マネージャー

SAP S/4HANA

SAProuter用

7

任意

ジョブ管理マネージャー

SAP S/4HANA

WebSocket RFC用

注※1

<nn>は，接続先R/3システムまたはSAP BWシステムのシステム番号を示します。

注※2

安全なネットワーク通信(SNC)を使用する場合は，sapgw<nn>s(ポート番号の範囲：4800〜4899/tcp(48<nn>/tcp))を使用します。

2.2　利用方法

ジョブ管理のカスタムジョブを用いて，JP1/AJS3 for EAPのコマンドを実行することでSAP S/4 HANAに連携を行います。

2.2.1　カスタムジョブ定義プログラムのセットアップ

JP1/AJS3 for EAPのコマンドを実行するには，カスタムジョブ定義プログラムのセットアップが必要です。ジョブ管理マネージャー上の以下に示すファイルをサービスポータル画面からダウンロードし，お客様側のJP1/AJS3 - Viewがインストールされているマシンの任意の位置に複写してください。

機能

モジュール名

概要

複写先

ジョブ制御機能

/opt/jp1_am_r3/bin/jr3cjdfx.exe

定義プログラム

JP1/AJS3 - Viewがインストールされているマシンの任意のフォルダ

/opt/jp1_am_r3/bin/jr3cjdfx.ini

初期化ファイル

/etc/opt/jp1_am_r3/conf/systemconf

システム環境設定ファイル※

インフォパッケージ制御機能／プロセスチェーン制御機能

/etc/opt/jp1_am_r3/bwsta/bin/jbwcjdfx.exe

定義プログラム

/etc/opt/jp1_am_r3/bwsta/bin/jbwcjdfx.ini

初期化ファイル

/etc/opt/jp1_am_r3/conf/systemconf

システム環境設定ファイル※

ジョブ制御コピー機能

/opt/jp1_am_r3/bin/jr3cpcjd.exe

定義プログラム

/opt/jp1_am_r3/bin/jr3cpcjd.ini

初期化ファイル

/etc/opt/jp1_am_r3/conf/systemconf

システム環境設定ファイル※

JP1/AJS3 - View 1200以前と連携してUNIXのPCジョブを登録する場合，JP1/AJS3 for EAPが提供する以下のアイコンファイルをJP1/AJS3 - Viewの製品ディレクトリに複写してください。

機能

モジュール名

概要

複写先

ジョブ制御機能

/var/opt/jp1_am_r3/bwsta/image/CUSTOM_PC_JP1AMR3UX.gif

Linux用カスタムジョブアイコン

JP1/AJS3 - Viewの製品ディレクトリ

インフォパッケージ制御機能/プロセスチェーン制御機能

/opt/jp1_am_r3/bwsta/image/CUSTOM_PC_JP1AMR3BWUX.gif

Linux用カスタムジョブアイコン

カスタムジョブのセットアップに必要な提供ファイルは，JP1 Cloud Service側でサービスポータル上の「提供ファイル一覧」機能にて提供いたします。お客様自身でサービスポータル画面からカスタムジョブ定義のファイルをダウンロードしてください。

サービスポータルからセットアップに必要な提供ファイルをダウンロードする方法について，「JP1 Cloud Service ジョブ管理・システム管理 サービスポータル 利用ガイド」を参照してください。

2.2.2　ジョブ制御機能用カスタムジョブの実行方法

SAP R/3のジョブをカスタムジョブで実行させましょう。JP1のマニュアル「JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applications」の「3.1 JP1/AJS を利用したSAPジョブの実行」を参照し，ジョブを実行してください。

2.2.3　インフォパッケージ／プロセスチェーン制御機能用カスタムジョブの実行方法

SAP BW上に定義したインフォパッケージ／プロセスチェーンを開始するカスタムジョブを実行させましょう。JP1のマニュアル「JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applications」の「3.2 JP1/AJS を利用したインフォパッケージまたはプロセスチェーンの実行」を参照し，ジョブを実行してください。

2.3　ジョブの用途に応じた追加の設定

ジョブ管理 ERP連携オプションにおいて，お客様がジョブの用途に応じて任意で設定をする項目について説明します。

2.3.1　XBP2.0 インターフェース利用設定

SAP社の外部管理インターフェースであるXBPインターフェースのバージョン2.0（XBP2.0インターフェース）を使えば，次の機能を使用できます。

ジョブの実行中に生成される子ジョブを含めて終了を監視する（親/子ジョブの終了監視）

ジョブの優先度としてジョブクラス「A」または「B」を指定する

拡張された印刷パラメータを制御する

これらの機能を使用する場合は，XBP2.0インターフェースを使用できるようにする必要があります。

また，親/子ジョブの終了監視をするためには，さらにジョブの実行前に接続先のR/3システム上で親/子機能を有効にしておく必要があります。

JP1のマニュアル「JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applications」の「2.3.8 XBP2.0インターフェースを使用できるようにする(特定の機能を使用する場合)」を参照し，XBP2.0インターフェースを使用できるようにする設定，および親/子機能を有効にする設定をしてください。

2.3.2　SAP BWシステム側でインフォパッケージの警告終了に対する動作の設定

インフォパッケージの終了を監視するためには，インフォパッケージが警告終了した場合に信号を青信号または赤信号に遷移させる設定がSAP BWシステム側で必要です。

JP1のマニュアル「JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applications」の「2.4.8 SAP BWシステム側でインフォパッケージの警告終了に対する動作を設定する」を参照し，青信号または赤信号に遷移させる設定をしてください。

2.4　WebSocket RFC接続の設定（V02-00以降）

WebSocket RFC接続では，以下3つの接続方法があります。

TLSによる暗号化通信なし

TLSによる暗号化通信（サーバ認証あり，クライアント認証なし）

TLSによる暗号化通信（サーバ認証あり，クライアント認証あり）

2.4.1　TLSによる暗号化通信なしの設定（V02-00以降）

WebSocket RFCによる接続を使用するには，SAPが提供するSAP Cryptographic LibraryをJP1 Cloud Service側でジョブ管理マネージャー上に配置します。SAP Cryptographic Libraryの入手方法は，「2.1.2(3) WebSocket RFCを使用して接続する場合の設定」を参照してください。

2.4.2　TLSによる暗号化通信（サーバ認証あり，クライアント認証なし）の設定（V02-00以降）

WebSocket RFCによる接続を使用するには，SAPが提供するSAP Cryptographic LibraryをJP1 Cloud Service側でジョブ管理マネージャー上に配置します。SAP Cryptographic Libraryの入手方法は，「2.1.2(3)WebSocket RFCを使用して接続する場合の設定」を参照してください。

WebSocket RFCでサーバ認証するには，サーバ証明書の設定が必要です。サーバ認証の設定は，「2.4.4 サーバ認証の設定（V02-00以降）」と「2.4.5 サーバ証明書のSAPシステムへの設定（V02-00以降）」を参照し，サーバ認証するための設定をしてください。

2.4.3　TLSによる暗号化通信（サーバ認証あり，クライアント認証あり）の設定（V02-00以降）

WebSocket RFCによる接続を使用するには，SAPが提供するSAP Cryptographic LibraryをJP1 Cloud Service側でジョブ管理マネージャー上に配置します。SAP Cryptographic Libraryの入手方法は，「2.1.2(3)WebSocket RFCを使用して接続する場合の設定」を参照してください。

WebSocket RFCでサーバ認証とクライアント認証をするためには，サーバ証明書および，クライアント証明書の設定が必要です。サーバ認証の設定は，「2.4.4 サーバ認証の設定（V02-00以降）」と「2.4.5 サーバ証明書のSAPシステムへの設定（V02-00以降）」を参照し，サーバ認証するための設定をしてください。また，クライアント認証の設定は，「2.4.6 クライアント証明書のSAPシステムへの設定（V02-00以降）」を参照し，サーバ認証するための設定をしてください。

2.4.4　サーバ認証の設定（V02-00以降）

SAPシステムでサーバ認証するための設定を行います。

(1)　プロファイルパラメータのSAPシステムへの設定

SAPシステム側でプロファイルパラメータの設定が必要です。プロファイルパラメータの詳細や更新方法については，SAPドキュメントおよびJP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applicationsのリリースノートを参照してください。

(2)　BAPI実行許可の設定

JP1/AJS3 for EAPで利用するAPI単位でリモート実行許可設定をします。実行許可対象API名称の設定方法は，SAPドキュメントおよびJP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applicationsのリリースノートを参照してください。

2.4.5　サーバ証明書のSAPシステムへの設定（V02-00以降）

お客様側でサーバ証明書を入手し，JP1 Cloud Service側に提供してください。サーバ証明書は，JP1 Cloud Service側でジョブ管理マネージャー上に配置します。

お客様のSAPシステムにお客様自身でサーバ証明書を格納します。詳細な格納方法については，SAPドキュメントおよびJP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applicationsのリリースノートを参照してください。

2.4.6　クライアント証明書のSAPシステムへの設定（V02-00以降）

JP1 Cloud Service側からクライアント証明書を受け取り，お客様のSAPシステムにクライアント証明書を格納します。詳細な格納方法については，SAPドキュメントおよびJP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applicationsのリリースノートを参照してください。

付録

付録A　提供環境のパラメータ

ジョブ管理 ERP連携オプションの利用における前提内容とその値を以下に示します。

付録A.1　ジョブ制御機能のパラメータ

(1)　Command（コマンドセクション）

commandに指定できるkeyで，JP1 Cloud Service側で設定している値を以下に示します。

#

設定項目

Key

設定値

1

コマンドの作業ディレクトリ

WorkDir

/usrfile

2

ジョブの終了監視時間間隔※

MonitorInterval

5

3

ジョブの登録時（jr3bjsubコマンドの実行時）に，ジョブステップ情報に指定したR/3オブジェクト（ABAPプログラム，バリアント）の妥当性をR/3システムに問い合わせるかどうかのレベルの設定値

CheckLevel

2

4

RetryTime，またはRetryCountを指定した場合に，SAPシステムとの通信中に通信エラーが発生したとき，SAPシステムとの接続回復を試みる時間間隔

RetryInterval

100

5

インフォパッケージが正常終了してからそのインフォパッケージを実行するジョブが終了するまでの時間※

QMActionWaitTime

0

6

接続先のUnicode版SAPシステムで，文字コードの変換時に使用するコードページ番号

Codepage

8000

注※　お客様側で設定値を変更したい場合，コマンドラインで変更してください。

付録A.2　インフォパッケージまたはプロセスチェーン制御機能のパラメータ

(1)　Command（コマンドセクション）

commandに指定できるkeyで，JP1 Cloud Service側で設定している値を以下に示します。

#

設定項目

Key

設定値

1

コマンドの作業ディレクトリ

WorkDir

/usrfile

2

インフォパッケージまたはプロセスチェーンの終了監視時間間隔※

MonitorInterval

5

3

RetryTime，またはRetryCountを指定した場合に，SAPシステムとの通信中に通信エラーが発生したとき，SAPシステムとの接続回復を試みる時間間隔

RetryInterval

100

4

インフォパッケージが正常終了してからそのインフォパッケージを実行するジョブが終了するまでの時間※

QMActionWaitTime

0

5

接続先のUnicode版SAPシステムで，文字コードの変換時に使用するコードページ番号

Codepage

8000

注※　お客様側で設定値を変更したい場合，コマンドラインで変更してください。

付録A.3　sapnwrfc.iniの設定（V02-00以降）

(1)　ジョブ管理ERP連携オプションにおけるsapnwrfc.iniの設定値

ジョブ管理ERP連携オプションにおけるsapnwrfc.iniの設定を以下に示します。

#

設定項目

設定値

備考

1

sapnwrfc.iniの絶対パス

/usrfile/sapnwrfc.ini

−

2

RFC_TRACE_ENCODING※

UTF-8

Windows版：UTF-16

Linux版：UTF-8

注※　sapnwrfc.iniを使用しない場合，RFC_TRACE_ENCODINGが有効にならず，RFCライブラリが通信エラー時に出力するトレースファイル（dev_rfc.trc）が正しく出力されない場合があるため，RFC_TRACE_ENCODINGを有効にしたsapnwrfc.iniを作成しています。

(2)　WebSocket RFC接続利用におけるsapnwrfc.iniの設定値

WebSocket RFC接続する際，環境設定ファイルsapnwrfc.iniに設定が必要なパラメータおよび設定を以下に示します。

#

セクション

パラメータ

説明

設定値

1

DEFAULT

TLS_SAPCRYPTOLIB

SAP暗号ライブラリの絶対パスを設定

/opt/jp1_am_r3/lib/rfc/sapcrypto.so

2

宛先固有

WSHOST

SAPシステムのホスト名またはIPアドレス

お客様からヒアリングした情報を設定

3

WSPORT

ポート番号またはサービス文字列

お客様からヒアリングした情報を設定

4

USE_TLS

SSL/TLS暗号化の有効化を指定。0または1に設定。お客様へのヒアリング結果により指定。

暗号化通信ありの場合：1（デフォルト）

暗号化通信なしの場合：0

5

TLS_CLIENT_PSE

TLS通信に必要な証明書を含むPSEファイルを指定。

/etc/opt/jp1_am_r3/rfc

6

TLS_CLIENT_CERTIFICATE

プログラムがサーバ側でのログインにクライアント証明書を使用するかどうかを指定。0または1に設定。お客様へのヒアリング結果により指定。

クライアント認証ありの場合：1

クライアント認証なしの場合：0（デフォルト）

付録B　ジョブ管理 ERP連携オプションの制限事項

sapnwrfc.iniファイルの絶対パス「/usrfile/sapnwrfc.ini」を変更しないでください。

SAPあて先情報の-dオプション利用するためにsapnwrfc.iniファイルを使用できません。

付録C　機能の提供有無一覧

JP1/AJS3 for EAPの製品が提供している機能一覧を基に，ジョブ管理 ERP連携オプションにおける機能の提供有無を以下に示します。

機能名

提供有無

機能概要

JP1/AJS3 for EAP機能

カスタムジョブ定義プログラム※

ジョブ制御機能用カスタムジョブ定義（jr3cjdfx）

●

JP1/AJS3 - Viewと連携してR/3ジョブの定義をグラフィカルに編集する機能です。

インフォパッケージ／プロセスチェーン制御機能用カスタムジョブ定義（jbwcjdfx）

●

ダイアログボックスやメニューによるカスタマイズ情報をマネージャーにアップロードします。

WebSocket RFC接続※

サーバ認証の設定

●

SAPシステム側が準備したサーバ証明書に認証によるTLS（Transport Layer Security）通信を行います。

クライアント認証の設定

●

SAPシステム側の暗号化通信の要件に応じて，必要な場合はクライアント証明書によるTLS（Transport Layer Security）通信を行います。

マネージャー実行

ジョブ制御機能用カスタムジョブ

●

SAP R/3のジョブを実行するカスタムジョブです。S/4HANA Cloudへのコマンド実行時に指定する接続情報を難読化したうえで利用できます。

インフォパッケージ／プロセスチェーン制御機能用カスタムジョブ

●

SAP BW上に定義したインフォパッケージ／プロセスチェーンを開始するカスタムジョブです。S/4HANA Cloudへのコマンド実行時に指定する接続情報を難読化したうえで利用できます。

（凡例）

●：提供あり

○：提供ありだが一部制約あり

×：提供なし

注※ JP1 Cloud Service V02-00以降で利用できます。

付録D　各バージョンの変更内容

各バージョンでの変更点を次に示します。

付録D.1　02-10の変更内容

なし。

付録D.2　02-01の変更内容

なし。

付録D.3　02-00の変更内容

UNIXジョブからカスタムジョブでの利用方法に変更した。

WebSocket RFC接続の説明を追加した。

ジョブ管理ERP連携オプションにおけるパラメータを追加した。

ジョブ管理ERP連携オプションにおける制限事項を追加した。

ジョブ管理ERP連携オプションにおける機能提供有無を追加した。

付録E　用語解説

（英字）

AWS Transit Gateway

VPCやVPN接続などを接続してネットワークを簡素化するためのAWSが提供するサービスです。

R/3ログオン情報

R/3システムにログオンするときのユーザー情報を指定する，JP1/AJS3 for EAPのコマンドの共通引数です。

R/3ジョブ

R/3システムまたはSAP BWシステムのバックグラウンド処理機能で実行されるジョブのことです。

SAP BWあて先情報

SAP BWシステムとの接続を確立するときに使用する，JP1/AJS3 for EAPのコマンドの共通引数です。

XBPインターフェース

XBPインターフェースとは，外部システムからR/3システムのバックグラウンドジョブを制御するために用意されたSAP社のオープンインターフェースの一つです。

（サ行）

ジョブ

R/3システムのバックグラウンド処理機能で実行されるジョブのことです。このマニュアルでは，R/3ジョブまたはバックグラウンドジョブと表記している場合もあります。

ジョブ管理ビューアー

ジョブ管理マネージャーを操作するための機能です。主に以下の構成物から構成されます。

JP1/AJS3 - View

ジョブ管理マネージャー

複数の業務の内容と実行順序を定義し，保存した定義を自動で実行することによって，業務の運用を管理する機能です。主に以下の構成物から構成されます。

JP1/AJS3 - Manager

JP1/Base

索引

A

AWS Transit Gateway〔用語解説〕[1]

R

R/3ジョブ〔用語解説〕[1]

R/3ログオン情報〔用語解説〕[1]

S

SAP BWあて先情報〔用語解説〕[1]

SAP BWシステム側でインフォパッケージの警告終了に対する動作の設定[1]

T

TLSによる暗号化通信（サーバ認証あり，クライアント認証あり）の設定（V02-00以降）[1]

TLSによる暗号化通信（サーバ認証あり，クライアント認証なし）の設定（V02-00以降）[1]

TLSによる暗号化通信なしの設定（V02-00以降）[1]

W

WebSocket RFC接続の設定（V02-00以降）[1]

X

XBP2.0 インターフェース利用設定[1]

XBPインターフェース〔用語解説〕[1]

く

クライアント証明書のSAPシステムへの設定（V02-00以降）[1]

さ

サーバ証明書のSAPシステムへの設定（V02-00以降）[1]

サーバ認証の設定（V02-00以降）[1]

し

システム構成[1]

ジョブ管理 ERP連携オプションの特長[1]

ジョブ管理 ERP連携オプションへの接続[1]

ジョブ管理 ERP連携オプション利用方法[1]

ジョブ管理ビューアー〔用語解説〕[1]

ジョブ管理マネージャー〔用語解説〕[1]

ジョブ〔用語解説〕[1]

り

利用方法[1]