JP1 Cloud Service ジョブ管理プラットフォーム ERP連携オプション 利用ガイド

JCSM06-0112-01

前書き

対象製品

●ジョブ管理プラットフォーム - 標準モデルERP連携オプション

SD-5273180W3 JP1 Cloud Service/Job Management Platform - Standard Model ERP Integration Option 01-12以降

●ジョブ管理プラットフォーム - 高信頼モデルERP連携オプション

SD-5273180X3 JP1 Cloud Service/Job Management Platform - High Reliability Model ERP Integration Option 01-12以降

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，JP1は，株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Amazon Web Services，AWS，Powered by AWS ロゴ，アマゾン ウェブ サービスは，Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

SAP，および本文書に記載されたその他のSAP 製品，サービス，ならびにそれぞれのロゴは，ドイツおよびその他の国々におけるSAP SEの商標または登録商標です。

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

発行

2023年1月　JCSM06-0112-01

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2023, Hitachi, Ltd.

奥付

マニュアル発行元

株式会社 日立製作所

〒100‒8280　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

はじめに

このマニュアルは，JP1 Cloud Service ジョブ管理プラットフォームにおけるERP連携オプションのサービス内容について説明したものです。

対象読者

このマニュアルは次の方にお読みいただくことを前提に説明しています。

JP1 Cloud Service / ジョブ管理プラットフォームにおいて，ERP連携オプションの導入を検討されている方

JP1 Cloud Service / ジョブ管理プラットフォームにおいて，ERP連携オプションの概要や基本的な使い方を理解しようとされている方

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章と付録から構成されています。

第1章　ジョブ管理プラットフォームERP連携オプションの概要

ジョブ管理プラットフォームERP連携オプションで提供するサービスの概要と特長について説明しています。

第2章　ジョブ管理プラットフォームERP連携オプション利用方法

ジョブ管理プラットフォームERP連携オプション利用するために必要な手順について説明しています。

付録A　用語解説

このマニュアルにおける用語について説明しています。

1　ジョブ管理プラットフォーム ERP連携オプションの概要

ジョブ管理プラットフォーム ERP連携オプションで提供するサービスの概要と特長について説明します。

1.1　ジョブ管理プラットフォーム ERP連携オプションの特長

本サービスでは，SAP S/4HANAを利用しているユーザー向けへジョブ実行機能をサービス提供します。ジョブ管理プラットフォームにJP1/AJS3 for EAPを導入し，お客様のSAP S/4HANAと連携をさせることでジョブを実行できます。

1.2　システム構成

ジョブ管理プラットフォームERP連携オプションのシステム構成例を以下に示します。

ジョブ管理プラットフォームERP連携オプションを利用するためには，以下の接続が必要です。接続方法の詳細については，「JP1 Cloud Service 導入ガイド」を参照してください。

お客さまのAWS環境やAzure環境と，JP1 Cloud Serviceとを接続する。

(AWS環境の場合，お客さまのAWSアカウントで，JP1 Cloud Serviceが公開するAWS Transit Gatewayに接続する。Azure環境の場合，お客さまのAzureアカウントで，JP1 Cloud ServiceにVPNで接続する。)

また，お客さまのオンプレミスや各種クラウドからJP1 Cloud Serviceを利用する場合は，以下の接続が必要です。

お客さまのAWS環境やAzure環境と，各拠点とをVPNや専用線等で接続する。

この利用ガイドでは，上記接続が完了しているという前提で後続の作業を説明しています。

接続構成に応じて，お客さま拠点やお客さまAWS環境，Azure環境にSAP S/4HANAやジョブ管理ビューアーを用意してください。これらを用意することで，JP1 Cloud Serviceのジョブ管理プラットフォームERP連携オプションを利用できます。

2　ジョブ管理プラットフォーム ERP連携オプション利用方法

ジョブ管理プラットフォーム ERP連携オプションを利用するために必要な手順について説明します。

2.1　事前準備

ジョブ管理プラットフォーム ERP連携オプションを利用するにあたっての事前準備について説明します。

2.1.1　ジョブ管理プラットフォームの準備

ジョブ管理プラットフォーム ERP連携オプションを使用する場合，ジョブ管理プラットフォームを利用するための環境を構築する必要があります。お客様でジョブ管理プラットフォームの利用に必要な環境を構築してください。

ジョブ管理プラットフォームの構築方法については，「JP1 Cloud Service ジョブ管理プラットフォーム 利用ガイド」における「2. ジョブ管理プラットフォームを利用するための構築」を参照してください。

2.1.2　お客様が用意するもの

お客様が用意する必要のあるものを以下に示します。

(1)　ジョブ制御用，インフォパッケージまたはプロセスチェーン制御用のSAPユーザーの準備

JP1/AJS3 for EAPはR/3ジョブの制御，インフォパッケージまたはプロセスチェーンの制御のために，SAP社の通信プロトコルであるRFCを使用して，SAPシステム側に定義されている外部管理インターフェースを実行します。そのため，JP1/AJS3 for EAP が使用するユーザーをあらかじめSAPシステム側に用意しておく必要があります。

ジョブ制御用のSAPユーザーの準備については，JP1のマニュアル「JP1 Version 12 JP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applications」の「2.2.9 ジョブ制御用のSAPユーザーを用意する」を参照し，ジョブ制御用のSAPユーザーを作成してください。

また，インフォパッケージまたはプロセスチェーン制御用のSAPユーザーの準備については，JP1のマニュアル「JP1 Version 12 JP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applications」の「2.3.9 インフォパッケージまたはプロセスチェーン制御用のSAPユーザーを用意する」を参照し，インフォパッケージまたはプロセスチェーン制御用のSAPユーザーを作成してください。

(2)　SAP NetWeaver RFC Libraryの準備

お客様側でSAP社サイトからSAP NetWeaver RFC Libraryのソフトウェアを入手し，JP1 Cloud Service側に提供してください。SAP NetWeaver RFC Library は，JP1 Cloud Service側でジョブ管理マネージャー上に配置します。SAP NetWeaver RFC Libraryの入手方法が不明な場合，SAP社にお問い合わせください。

必要なSAP NetWeaver RFC Libraryのバージョンを以下に示します※。

SAP NetWeaver RFC Library 7.5 (Patch-Level 1〜8，10)

注※

ジョブ管理プラットフォーム ERP連携オプションのサービス利用開始後，SAP NetWeaver RFC Libraryバージョンの変更が必要な場合，サービス窓口までお問い合わせください。

2.1.3　ジョブ管理プラットフォーム ERP連携オプションへの接続

ジョブ管理プラットフォームERP連携オプションで利用するポート番号を次に示します。必要なポートの設定を実施し，お客さま拠点とジョブ管理プラットフォームERP連携オプションとの間で通信ができるようにしてください。

(1)　SAP S/4HANAとジョブ管理マネージャーとの間で使用するポート

ポート

通信元

通信先

用途

1

80/tcp

ジョブ管理マネージャー

SAP S/4HANA

http通信用

2

443/tcp

ジョブ管理マネージャー

SAP S/4HANA

https通信用

3

33<nn>/tcp※1

ジョブ管理マネージャー

SAP S/4HANA

アプリケーションサーバ用

4

48<nn>/tcp※1，※2

ジョブ管理マネージャー

SAP S/4HANA

アプリケーションサーバ用

5

3600/tcp

ジョブ管理マネージャー

SAP S/4HANA

メッセージサーバ用

6

3299/tcp

ジョブ管理マネージャー

SAP S/4HANA

SAProuter用

注※1

<nn>は，接続先R/3システムまたはSAP BWシステムのシステム番号を示します。

注※2

安全なネットワーク通信(SNC)を使用する場合は，sapgw<nn>s(ポート番号の範囲：4800?4899/tcp(48<nn>/tcp))を使用します。

2.2　利用方法

ジョブ管理プラットフォーム ERP連携オプションを利用する手順について説明します。

2.2.1　ユニット指定

ジョブ管理プラットフォームのUNIXジョブを用いて，JP1/AJS3 for EAPのコマンドを実行することでSAP S/4 HANAに連携を行います。

(1)　ジョブの詳細定義

SAP S/4 HANAを利用し，UNIXジョブの詳細定義に以下の項目を指定してください。

分類

項目

指定内容

1

共通

ユニット名

任意

2

コメント

任意

3

実行エージェント

@SYSTEM

4

定義

コマンド文※

JP1/AJS3 for EAPの一般ユーザーで実行可能なコマンド

5

スクリプト名

任意

6

パラメーター

任意

7

環境変数

任意

8

環境変数ファイル名

指定なし または /usrfile配下のパス

9

ワークパス

指定なし または /usrfile配下のパス

10

実行優先順位

任意

11

標準入力ファイル名

指定なし または /usrfile配下のパス

12

標準出力ファイル名

指定なし または /usrfile配下のパス

13

標準エラー出力ファイル名

指定なし または /usrfile配下のパス

14

終了判定

任意

15

警告しきい値

任意

16

異常しきい値

任意

17

異常終了時リトライ

任意

18

実行時のユーザー

指定なし または 任意

19

転送ファイル

転送ファイル1

転送元ファイル名

指定なし または /usrfile配下のパス

20

転送先ファイル名

指定なし または /usrfile配下のパス

21

ジョブ終了後

指定なし または /usrfile配下のパス

22

転送ファイル2

転送元ファイル名

指定なし または /usrfile配下のパス

23

転送先ファイル名

指定なし または /usrfile配下のパス

24

ジョブ終了後

指定なし または /usrfile配下のパス

25

転送ファイル3

転送元ファイル名

指定なし または /usrfile配下のパス

26

転送先ファイル名

指定なし または /usrfile配下のパス

27

ジョブ終了後

指定なし または /usrfile配下のパス

28

転送ファイル4

転送元ファイル名

指定なし または /usrfile配下のパス

29

転送先ファイル名

指定なし または /usrfile配下のパス

30

ジョブ終了後

指定なし または /usrfile配下のパス

31

属性

保留

任意

32

種別

任意

33

実行先サービス

標準

34

打ち切り時間指定

任意

35

打ち切り時間

任意

36

終了遅延監視

任意

37

所有者

任意

38

JP1資源グループ

指定なし または 任意

39

実行ユーザー種別

登録ユーザー または 所有ユーザー

注※

コマンド文には，本指定内容以外のコマンドを指定しないでください。本指定内容以外のコマンドを指定した場合の動作は保証できません。

2.2.2　コマンド

ジョブ制御機能のコマンドで共通の引数の形式について説明します。

(1)　コマンド共通設定

UNIXジョブでJP1/AJS3 for EAPのコマンドを実行する際に指定可能な引数情報に関する特記事項を説明します。

R/3あて先情報

R/3あて先情報のホスト名には，接続先のアプリケーションサーバのIPアドレスのみを指定してください。R/3あて先情報は，R/3システムとの接続を確立するための引数です。

JP1のマニュアル「JP1 Version 12 JP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applications」の「4. コマンド」参照し，R/3あて先情報を設定してください。

R/3ログオン情報

R/3ログオン情報は，R/3システムにログオンするときのユーザー情報を指定するための引数です。JP1のマニュアル「JP1 Version 12 JP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applications」の「4. コマンド」参照し，R/3ログオン情報を設定してください。

リダイレクション情報

コマンド実行時の標準出力先，および標準エラー出力先を指定するための引数です。

リダイレクション情報の形式を次に示します。

指定なし または /usrfile配下

(2)　個別オプション

-joオプション（R/3ジョブログ取得先ファイル名）

R/3ジョブログの出力先を指定するための引数です。

-joオプションの形式を次に示します。

指定なし または /usrfile配下

(3)　その他オプション

ジョブ定義やジョブ実行コマンドで指定する宛先には，接続先のIPアドレスのみを指定してください。

2.3　ジョブの用途に応じた追加の設定

ジョブ管理プラットフォームERP連携オプションにおいて，お客様がジョブの用途に応じて任意で設定をする項目について説明します。

2.3.1　XBP2.0 インターフェース利用設定

SAP社の外部管理インターフェースであるXBPインターフェースのバージョン2.0（XBP2.0インターフェース）を使えば，次の機能を使用できます。

ジョブの実行中に生成される子ジョブを含めて終了を監視する（親/子ジョブの終了監視）

ジョブの優先度としてジョブクラス「A」または「B」を指定する

拡張された印刷パラメーターを制御する

これらの機能を使用する場合は，XBP2.0インターフェースを使用できるようにする必要があります。

また，親/子ジョブの終了監視をするためには，さらにジョブの実行前に接続先のR/3システム上で親/子機能を有効にしておく必要があります。

JP1のマニュアル「JP1 Version 12 JP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applications」の「2.2.8 XBP2.0インターフェースを使用できるようにする(特定の機能を使用する場合)」を参照し，XBP2.0インターフェースを使用できるようにする設定，および親/子機能を有効にする設定をしてください。

2.3.2　SAP BWシステム側でインフォパッケージの警告終了に対する動作の設定

インフォパッケージの終了を監視するためには，インフォパッケージが警告終了した場合に信号を青信号または赤信号に遷移させる設定がSAP BWシステム側で必要です。

JP1のマニュアル「JP1 Version 12 JP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applications」の「2.3.8 SAP BWシステム側でインフォパッケージの警告終了に対する動作を設定する」を参照し，青信号または赤信号に遷移させる設定をしてください。

付録

付録A　用語解説

（英字）

AWS Transit Gateway

VPCやVPN接続などを接続してネットワークを簡素化するためのAWSが提供するサービスです。

R/3ログオン情報

R/3システムにログオンするときのユーザー情報を指定する，JP1/AJS3 for EAPのコマンドの共通引数です。

R/3ジョブ

R/3システムまたはSAP BWシステムのバックグラウンド処理機能で実行されるジョブのことです。

SAP BWあて先情報

SAP BWシステムとの接続を確立するときに使用する，JP1/AJS3 for EAPのコマンドの共通引数です。

XBPインターフェース

XBPインターフェースとは，外部システムからR/3システムのバックグラウンドジョブを制御するために用意されたSAP社のオープンインターフェースの一つです。

（サ行）

ジョブ

R/3システムのバックグラウンド処理機能で実行されるジョブのことです。このマニュアルでは，R/3ジョブまたはバックグラウンドジョブと表記している場合もあります。

ジョブ管理ビューアー

ジョブ管理マネージャーを操作するための機能です。主に以下の構成物から構成されます。

JP1/AJS3 - View

ジョブ管理マネージャー

複数の業務の内容と実行順序を定義し，保存した定義を自動で実行することによって，業務の運用を管理する機能です。主に以下の構成物から構成されます。

JP1/AJS3 - Manager

JP1/Base

索引

A

AWS Transit Gateway〔用語解説〕[1]

R

R/3ジョブ〔用語解説〕[1]

R/3ログオン情報〔用語解説〕[1]

S

SAP BWあて先情報〔用語解説〕[1]

SAP BWシステム側でインフォパッケージの警告終了に対する動作の設定[1]

X

XBP2.0 インターフェース利用設定[1]

XBPインターフェース〔用語解説〕[1]

こ

コマンド[1]

し

システム構成[1]

ジョブ管理ビューアー〔用語解説〕[1]

ジョブ管理プラットフォーム ERP連携オプションの特長[1]

ジョブ管理プラットフォーム ERP連携オプションへの接続[1]

ジョブ管理プラットフォーム ERP連携オプション利用方法[1]

ジョブ管理マネージャー〔用語解説〕[1]

ジョブ〔用語解説〕[1]

ゆ

ユニット指定[1]

り

利用方法[1]