JP1 Cloud Service ジョブ管理 利用ガイド

JCSM04-0210-01

前書き

対象サービス

＜V02-00以降＞

●ジョブ管理 - スタンダード

SD-527318103 JP1 Cloud Service/Job Management - Standard 02-00以降

●ジョブ管理 - スタンダード リソース拡張オプション Level 1

3SD-527318113 Cloud Service/Job Management - Standard Resource Expansion Option Level 1 02-00以降

●ジョブ管理 - スタンダード リソース拡張オプション Level 2

SD-527318123 JP1 Cloud Service/Job Management - Standard Resource Expansion Option Level 2 02-00以降

●ジョブ管理 - スタンダード リソース拡張オプション Level 3

SD-527318133 JP1 Cloud Service/Job Management - Standard Resource Expansion Option Level 3 02-00以降

●ジョブ管理 - スタンダード ERP連携オプション

SD-527318143 JP1 Cloud Service/Job Management - Standard ERP Integration Option 02-00以降

●ジョブ管理 - スタンダード ディザスタリカバリオプション

SD-527318153 JP1 Cloud Service/Job Management - Standard Disaster Recovery Option 02-00以降

●ジョブ管理 - エンタープライズ

SD-527318163 JP1 Cloud Service/Job Management - Enterprise 02-00以降

●ジョブ管理 - エンタープライズ リソース拡張オプション Level 1

SD-527318173 JP1 Cloud Service/Job Management - Enterprise Resource Expansion Option Level 1 02-00以降

●ジョブ管理 - エンタープライズ リソース拡張オプション Level 2

SD-527318183 JP1 Cloud Service/Job Management - Enterprise Resource Expansion Option Level 2 02-00以降

●ジョブ管理 - エンタープライズ リソース拡張オプション Level 3

SD-527318193 JP1 Cloud Service/Job Management - Enterprise Resource Expansion Option Level 3 02-00以降

●ジョブ管理 - エンタープライズ ERP連携オプション

SD-5273181A3 JP1 Cloud Service/Job Management - Enterprise ERP Integration Option 02-00以降

●ジョブ管理 - エンタープライズ ディザスタリカバリオプション

SD-5273181B3 JP1 Cloud Service/Job Management - Enterprise Disaster Recovery Option 02-00以降

●ジョブ管理 - クラウドサービス連携オプション

SD-5273181C3 JP1 Cloud Service/Job Management - Cloud Service Integration Option 02-00以降

●ジョブ管理 - エージェント（ライセンス有）（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016， Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1以降，Linux 8.1以降，Linux 9.1以降，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，Oracle Linux 8，Oracle Linux 9，SUSE Linux 12，SUSE Linux 15，CentOS 6（x64），CentOS 7，CentOS 8，CentOS 9）

SD-5273181D3&Y001，SD-5273181D3&Y008，SD-5273181D3&Y016，SD-5273181D3&Y050 JP1 Cloud Service/Job Management - Agent (License Included) 02-00以降

●ジョブ管理 - エージェント（ライセンス無）（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016， Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1以降，Linux 8.1以降，Linux 9.1以降，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，Oracle Linux 8，Oracle Linux 9，SUSE Linux 12，SUSE Linux 15，CentOS 6（x64），CentOS 7，CentOS 8，CentOS 9）

SD-5273181E3&Y001，SD-5273181E3&Y008，SD-5273181E3&Y016，SD-5273181E3&Y050 JP1 Cloud Service/Job Management - Agent (License Included) 02-00以降

＜V01-12以前＞

●ジョブ管理プラットフォーム - 標準モデル

SD-527318013 JP1 Cloud Service/Job Management Platform - Standard Mode 01-01以降

●ジョブ管理プラットフォーム - 標準モデル リソース拡張オプション

SD-527318033 JP1 Cloud Service/Job Management Platform - Standard Model Resource Extension Option 01-01以降

●ジョブ管理プラットフォーム - 高信頼モデル

SD-527318043 JP1 Cloud Service/Job Management Platform - High Reliability Model 01-01以降

●ジョブ管理プラットフォーム - 高信頼モデル リソース拡張オプション

SD-527318053 JP1 Cloud Service/Job Management Platform - High Reliability Model Resource Extension Option 01-01以降

●ジョブ管理プラットフォーム - エージェント（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1以降，Linux 8.1以降，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，Oracle Linux 8，SUSE Linux 12，SUSE Linux 15，CentOS 6（x64），CentOS 7，CentOS 8）

SD-527318023 JP1 Cloud Service/Job Management Platform - Agent 01-01以降

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には，外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上，必要な手続きをお取りください。

なお，不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，JP1は，株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Amazon Web Services，AWS，Powered by AWS ロゴ，アマゾン ウェブ サービスは，Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoftは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

Microsoft Edgeは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

Oracle(R)，Java及びMySQLは，Oracle，その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

Windowsは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

Windows Serverは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

マイクロソフト製品のスクリーンショットの使用について

マイクロソフトの許可を得て使用しています。

マイクロソフト製品の表記

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

正式名称

Internet Explorer

Windows(R) Internet Explorer(R)

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard

Windows Server 2012 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

Windows Server 2016

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard

Windows Server 2019

Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Standard

Windows Server 2022

Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Standard

Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows Server 2012 R2，およびWindows Server 2012を総称してWindowsと表記することがあります。

発行

2024年3月　JCSM04-0210-01

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2023, 2024, Hitachi, Ltd.

奥付

マニュアル発行元

株式会社 日立製作所

〒100‒8280　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

変更内容

変更内容(JCSM04-0210-01)　JP1 Cloud Service　02-10

追加・変更内容

変更個所

メンテナンス日時変更機能の説明を追加した。

1.3.1, 4.4, 4.4.1

ジョブ実行エージェントの前提ソフトウェアを訂正した。

1.5.1

JP1/Baseイベント連携用のポートを追加した。

1.5.2

WebブラウザーにJP1/AJS3 - Web Consoleのインターネット接続用URLを指定して接続する方法を追加した。

4.2

イベントガイド情報ファイルの操作方法を訂正した。

4.2

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルはJP1 Cloud Serviceで提供する，ジョブ管理の利用方法について説明したものです。

対象読者

このマニュアルは次の方にお読みいただくことを前提に説明しています。

JP1 Cloud Service / ジョブ管理の導入を検討されている方

JP1 Cloud Service / ジョブ管理の概要や基本的な使い方を理解しようとされている方

JP1 Cloud Service / ジョブ管理を利用されているお客様で，ジョブの設計や運用をする方

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章と付録から構成されています。

第1章　ジョブ管理の概要

ジョブ管理の機能概要と特長，利用するための準備について説明しています。

第2章　ジョブ管理を利用するための構築

ジョブ管理を利用するための構築作業(インストール，セットアップなど)について説明しています。

第3章　ジョブ管理の利用方法（基本編）

ジョブ管理における業務の定義，実行，監視の方法について説明しています。

第4章　ジョブ管理の利用方法（応用編）

ジョブ管理における応用的な機能や操作について説明しています。

第5章　ジョブ管理クラウド連携の利用方法

ジョブ管理クラウド連携の機能や操作について説明しています。

付録A　提供環境のパラメータ

ジョブ管理における各種パラメータについて説明しています。

付録B　機能の提供有無一覧

ジョブ管理とJP1/AJS3の機能差異について説明しています。

付録C　各バージョンの変更内容

各バージョンの変更内容について説明しています。

付録D　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報について説明しています。

付録E　用語解説

このマニュアルで使用する用語について説明しています。

マニュアルの読み方

このマニュアルでは，ジョブ管理を利用するための準備，およびジョブ管理における基本的な業務の定義，実行，監視の方法について説明しています。応用的な機能や操作を知りたい場合は，次の表を参考に，JP1/AJS3のマニュアルをお読みください。

#

利用目的

対象マニュアル

1

ジョブ管理の操作の詳細を知りたい。

JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド

JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス

2

ジョブ管理の機能の詳細を知りたい。

JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド

3

ジョブ管理を利用するためのジョブ実行エージェントやジョブ管理ビューアーの構築の詳細を知りたい。

JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）

JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド

4

ジョブ管理おいて自動化する業務の設計方法の詳細を知りたい。

JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）

5

ジョブ管理における業務の運用や監視の詳細を知りたい。

JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド

6

ジョブ管理におけるジョブ実行エージェントやジョブ管理ビューアー利用時のトラブルの対処方法について知りたい。

JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング

JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ

なお，JP1(Version 13)のマニュアルは以下のWebページで公開されています。

https://itpfdoc.hitachi.co.jp/Pages/document_list/manuals/jp1v13.html

マニュアルの表記

このマニュアルでは，バージョンごとにマニュアルの表記が異なります。次に，バージョンごとに表記が異なる点を示します。

01-12版以前のマニュアルでの表記

このマニュアルでの表記

ジョブ管理プラットフォーム

ジョブ管理

統合管理プラットフォーム

システム管理

ジョブ運用データ分析サービス

ジョブ分析

標準モデル

スタンダード

高信頼モデル

エンタープライズ

JP1/IM2

JP1/IM3

また，このマニュアルでは，製品の正式名称と異なる表記があります。次に，このマニュアルでの表記と製品の正式名称が異なる点を次の表に示します。

正式名称

このマニュアルでの表記

JP1/AJS3 - Agent [Agent]

JP1/AJS3 - Agent

JP1/AJS3 - Agent [Base]，JP1/AJS3 - Manager [Base]または，JP1/IM3 - Manager [Base]

JP1/Base

JP1/AJS3 - Manager [Manager]

JP1/AJS3 - Manager

JP1/AJS3 - View [View]

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Manager [Web Console]

JP1/AJS3 - Web Console

1　ジョブ管理の概要

ジョブ管理の機能概要と特長，利用するための準備について説明します。

1.1　ジョブ管理の特長

ジョブ管理は，定型的・定期的な業務を自動化するための機能を提供します。複数の業務の内容と実行順序を定義することで，業務を自動で処理できるようになります。また，業務の実行を開始する時刻をあらかじめ定義しておいたり，何らかの事象が起こったときに業務を開始するように定義したりすることもできるため，複雑な業務も自動化できます。

1.2　システム構成

ジョブ管理のシステム構成例を以下に示します。

JP1 Cloud Serviceを利用するためには，以下の接続が必要です。接続方法の詳細については，「JP1 Cloud Service ジョブ管理・システム管理 導入ガイド」を参照してください。

お客さまのAWS環境やAzure環境と，JP1 Cloud Serviceとを接続する。

（AWS環境の場合，お客さまのAWSアカウントで，JP1 Cloud Serviceが公開するAWS Transit Gatewayに接続する。Azure環境の場合，お客さまのAzureアカウントで，JP1 Cloud ServiceにVPNで接続する。）

また，お客さまのオンプレミスや各種クラウドからJP1 Cloud Serviceを利用する場合は，以下の接続が必要です。

お客さまのAWS環境やAzure環境と，各拠点とをVPNや専用線等で接続する。

お客様環境からジョブ管理マネージャーのJP1/AJS3 - Web Consoleにインターネットを使用して接続する。※

なお，インターネット接続でJP1/AJS3 - Web Consoleに接続するためには「システム管理」を契約する必要があります。

この利用ガイドでは，上記接続が完了しているという前提で後続の作業を説明しています。

接続構成に応じて，お客さま拠点やお客さまAWS環境，Azure環境にジョブ実行エージェントやジョブ管理ビューアーを用意してください。これらを用意することで，JP1 Cloud Serviceのジョブ管理を利用できます。利用にあたっての準備については，「1.5 ジョブ管理利用の準備」を参照してください。

注※

ジョブ管理マネージャーからお客様が指示するインターネット上の接続先と通信する場合，お客様自身の責任で接続先の安全性を確認するものとします。接続したことにより，お客様に損害が発生した場合でも，JP1 Cloud Service側は一切の責任を負わないものとします。

1.3　ジョブ管理の機能

1.3.1　提供機能

ジョブ管理の提供する機能の概要は以下の通りです。

#

機能

機能概要

1

業務の定義

ジョブやジョブネットを定義するための機能です。

機能の利用方法については，「3.1.2業務の定義」を参照してください。

2

業務の実行

定義内容に従ってジョブやジョブネットを実行するための機能です。

機能の利用方法については，「3.1.3業務の実行」を参照してください。

3

業務の監視

ジョブやジョブネットの実行予定や実行状況，実行結果を確認するための機能です。

機能の利用方法については，「3.1.4業務の監視」を参照してください。

4

クラウドサービスとの連携※¹

Web GUI機能を使用し，クラウドサービスと連携するための認証情報（ユーザ名やパスワード）や定義情報（接続情報と実行情報）を登録し，管理する機能です。

機能の利用方法については，「5.2サービス連携ジョブの利用方法（V02-00以降）」を参照してください。

5

メンテナンス日時変更※2

ジョブ管理の保守メンテナンスにおいて，お客様が指定した日時で自動実行できる機能です。

機能の利用方法については，「4.4メンテナンス日時変更機能（V02-10以降）」を参照してください。

注※1　JP1 Cloud Service V02-00以降で利用できます。

注※2　JP1 Cloud Service V02-10以降で利用できます。

1.3.2　JP1/AJS3との機能差異

ジョブ管理では，JP1/AJS3の製品と比較して，使用可能な機能に差異があります。主な機能差異を以下に示します。

JP1 Cloud Service V01-12以降では，ジョブ管理マネージャーでコマンドを実行することができます。JP1 Cloud Service V01-11以前では，ジョブ管理マネージャーを直接操作する機能を使用することはできません※1。

JP1 Cloud Service V01-12以降では，ジョブ管理マネージャー上の/usrfile配下にスクリプトを配置して実行できます※2。JP1 Cloud Service V01-11以前では，ジョブ管理マネージャーにスクリプトやプログラムを導入することはできません。

QUEUEジョブ，サブミットジョブ，キューレスジョブ，フレキシブルジョブ，リモートジョブネットを使用することはできません。

注※1

運用に必要な機能のうち，ジョブ管理マネージャーを直接操作する必要があるものは，サービスポータルにて機能を提供します。サービスポータルの詳細については，「JP1 Cloud Service ジョブ管理・システム管理 サービスポータル 利用ガイド」を参照してください。

JP1 Cloud Service V01-11以前において，ジョブ管理マネージャー上でしか実行できないジョブの実行が必要な場合には，サービス窓口までお問い合わせください。

注※2

JP1 Cloud Service V01-12以降において，ジョブ管理マネージャー上へスクリプトを配置するには，お客様側で用意したスクリプトをサービスポータル経由で，ジョブ管理マネージャー上の/usrfile配下にアップロードします。サービスポータル上の操作については，「JP1 Cloud Service ジョブ管理・システム管理 サービスポータル 利用ガイド」を参照してください。

機能の提供有無の詳細については「付録B 機能の提供有無一覧」を参照してください。

また，機能を利用するにあたり，必要に応じてジョブ管理の利用における前提内容や設定されているパラメータを確認してください。詳細については「付録A 提供環境のパラメータ」を参照してください。

1.3.3　スタンダードとエンタープライズとの差異

ジョブ管理には，「スタンダード」と「エンタープライズ」の2つのモデルがあります。エンタープライズは，スタンダードを冗長化して稼働率を向上したモデルです。

スタンダードでは，メンテナンス時間内に，ジョブ管理を利用できません。

エンタープライズでは，系切替えを10分程度で行います。メンテナンス中，ジョブ管理は，単一構成で稼働します※1※2。

注※1

エンタープライズで系切替えが必要な場合，JP1/AJS3に関しては新規のジョブ実行や，ジョブの実行結果の報告，JP1/AJS3 - Viewでの接続・操作は行えません。新規のジョブ実行やジョブの実行結果の報告は，最大10分間遅れて処理されます。

注※2

メンテナンスによる系切替え時にジョブ管理マネージャー自身へのジョブを実行中の場合は，ジョブの状態が異常終了または，強制終了となります。ジョブの再実行や異常終了時のリカバリをお客様側で実施してください。

1.4　システム管理との連携

JP1 Cloud Serviceでは，ジョブ管理のほかに，システム管理も提供しています。ジョブ管理とシステム管理を同時に利用開始した場合，両者を連携させることができます。この連携によって実施できることを以下に示します。

JP1ユーザー認証統合

ジョブ管理とシステム管理を同一のJP1ユーザーで利用することができます。

モニター起動

システム管理でジョブネットの異常に関するイベントを受信した際に，イベントコンソール画面に表示されているイベントを選択することで，その表示内容に関連するJP1/AJS3 - Viewの画面を起動することができます。

プロアクティブ監視

ジョブ管理におけるジョブ実行状況やサービス利用状況を監視し，システム管理上でトレンド情報として表示することができます。

1.5　ジョブ管理利用の準備

ジョブ管理の利用を開始するために必要な準備について説明します。

1.5.1　前提ソフトウェアの準備

用途に応じて，前提ソフトウェアを準備してください。

ジョブ管理ビューアーの前提ソフトウェアを次に示します。

#

用途

前提ソフトウェア※1

ジョブ管理でのソフトウェア提供有無

1

ジョブの定義・実行・監視を実施する場合

JP1 Cloud Service V02-00以降

JP1/AJS3 - View 10-00 以降

○※2

JP1 Cloud Service V01-12以前

JP1/AJS3 - View 09-00 以降

2

ジョブ運用情報のドキュメント出力を実施する場合

JP1 Cloud Service V02-00以降

JP1/AJS3 - Print Option 10-00 以降

○※3

JP1 Cloud Service V01-12以前

JP1/AJS3 - Print Option 09-00 以降

3

ジョブ定義情報を一括管理する場合

JP1 Cloud Service V02-00以降

JP1/AJS3 - Definition Assistant 11-50 以降

−※4

JP1 Cloud Service V01-12以前

4

ジョブの実行・監視のみを実施する場合

JP1 Cloud Service V02-00以降

Firefox ESR 102

または

Google Chrome

または

Microsoft Edge

−

JP1 Cloud Service V01-12以前

Firefox ESR 102

または

Google Chrome 92以降

または

Microsoft Edge 92以降

5

サービスポータルを利用する場合

マニュアル「JP1 Cloud Service ジョブ管理・システム管理 サービスポータル 利用ガイド」における「1.1 利用可能なWebブラウザー」に記載されたWebブラウザー

−

注※1

前提ソフトウェアの前提となるソフトウェアについては，各ソフトウェアのリリースノートを参照してください。

注※2

ジョブ管理には，JP1/AJS3 - Viewの利用権が2台分含まれています。2台を超える台数を利用する場合には，別途製品版のソフトウェアを購入してください。

注※3

JP1/AJS3 - Viewに同梱されています。

注※4

ジョブ管理には利用権が含まれていません。利用する場合には，別途製品版のソフトウェアを購入してください。

ジョブ実行エージェントの前提ソフトウェアを次に示します。

#

用途

前提ソフトウェア※1

ジョブ管理でのソフトウェア提供有無

1

エージェントでジョブを実行する場合

JP1 Cloud Service V02-00以降

JP1/Base 13-00 以降およびJP1/AJS3 - Agent 13-00 以降

○※2

JP1 Cloud Service V01-12以前

JP1/Base 12-00 以降およびJP1/AJS3 - Agent 12-00 以降

注※1

前提ソフトウェアの前提となるソフトウェアについては，各ソフトウェアのリリースノートを参照してください。

注※2

ジョブ管理の「エージェント」メニューで利用権を提供しています。必要数分の利用権を入手してください。「エージェント」メニューの適用OSは，WindowsおよびLinuxです。

1.5.2　ジョブ管理への接続

ジョブ管理で利用するポート番号の一覧を次に示します。必要なポートの設定を実施し，お客さま拠点とジョブ管理との間で通信ができるようにしてください。

(1)　ジョブ実行エージェントとジョブ管理マネージャーとの間で使用するポート

#

ポート

通信元

通信先

用途

1

ICMP

ジョブ管理マネージャー

ジョブ実行エージェント

接続確認用

2

ジョブ実行エージェント

ジョブ管理マネージャー

3

20098/tcp

ジョブ管理マネージャー

ジョブ実行エージェント

JP1/Baseイベント連携用

4

ジョブ実行エージェント

ジョブ管理マネージャー

5

20241/tcp

ジョブ実行エージェント

ジョブ管理マネージャー

ジョブの登録用

6

20242/tcp

ジョブ管理マネージャー

ジョブ実行エージェント

ジョブ実行要求用

7

20243/tcp

ジョブ実行エージェント

ジョブ管理マネージャー

ジョブの開始通知，終了通知用

8

20246/tcp

ジョブ実行エージェント

ジョブ管理マネージャー

イベントジョブ実行用

9

20247/tcp

ジョブ管理マネージャー

ジョブ実行エージェント

イベントジョブ実行用

10

20301/tcp

ジョブ実行エージェント

ジョブ管理マネージャー

イベントジョブ実行用

11

22265/tcp

ジョブ実行エージェント

ジョブ管理マネージャー

ジョブ定義取得用(JP1/AJS3 for CSA)※

注※　JP1 Cloud Service V02-00以降で利用できます。

(2)　ジョブ管理ビューアーとジョブ管理マネージャー・サービスポータルとの間で使用するポート

#

ポート

通信元

通信先

用途

1

80/tcp

ジョブ管理ビューアー

サービスポータル

サービスポータルへの接続用

2

443/tcp

ジョブ管理ビューアー

サービスポータル

サービスポータルへのインターネット接続用※

3

ジョブ管理ビューアー

ジョブ管理マネージャー

JP1/AJS3 - Web Consoleのインターネット接続用※

4

20244/tcp

ジョブ管理ビューアー

ジョブ管理マネージャー

ジョブ管理ビューアー通信用(JP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 - Definition Assistant)

5

22252/tcp

ジョブ管理ビューアー

ジョブ管理マネージャー

ジョブ管理ビューアー通信用(Web GUI)

6

22265/tcp

ジョブ管理ビューアー

ジョブ管理マネージャー

ジョブ定義取得用(JP1/AJS3 for CSA)※

7

24201/tcp

ジョブ管理ビューアー

ジョブ管理マネージャー

ジョブ管理ビューアー通信用(JP1/AJS3 - Print Option)

注※　JP1 Cloud Service V02-00以降で利用できます。

(3)　お客さま拠点のJP1/IMまたはJP1/IM3サーバとジョブ管理マネージャーとの間で使用するポート

ジョブ管理マネージャーからお客さま拠点のJP1/IMまたはJP1/IM3へイベントを転送する設定をしている場合にのみ該当します。

#

ポート

通信元

通信先

用途

1

ICMP

ジョブ管理マネージャー

お客さま拠点のJP1/IMまたはJP1/IM3サーバ

接続確認用

2

お客さま拠点のJP1/IMまたはJP1/IM3サーバ

ジョブ管理マネージャー

3

20098/tcp

ジョブ管理マネージャー

お客さま拠点のJP1/IMまたはJP1/IM3サーバ

イベント連携用

(4)　ジョブ運用データ分析サービスとジョブ管理マネージャーとの間で使用するポート

ジョブ管理とジョブ運用データ分析サービスを連携する場合にのみ該当します。

#

ポート

通信元

通信先

用途

1

ICMP

ジョブ管理マネージャー

ジョブ運用分析のクラウドゲートウェイ

接続確認用

2

ジョブ運用分析のクラウドゲートウェイ

ジョブ管理マネージャー

3

22/tcp

ジョブ運用分析のクラウドゲートウェイ

ジョブ管理マネージャー

ジョブ稼働実績収集用

(5)　REST API接続で使用するポート

#

ポート

通信元

通信先

用途

1

80/tcp

ジョブ管理マネージャー

任意のユーザーアプリケーション

REST API接続用

2

443/tcp

ジョブ管理マネージャー

任意のユーザーアプリケーション

3

任意のユーザーアプリケーション

ジョブ管理マネージャー

REST APIのインターネット接続用※

4

22252/tcp

任意のユーザーアプリケーション

ジョブ管理マネージャー

REST API接続用

注※　JP1 Cloud Service V02-00以降で利用できます。

2　ジョブ管理を利用するための構築

ジョブ管理を利用して定型的・定期的な業務を自動化するために，まずは利用するための環境の構築を行いましょう。この章では，ジョブ管理の利用に必要な環境を構築する方法を説明します。

2.1　構築の流れ

ジョブ管理の利用に必要な環境を構築し，利用を開始するまでの流れを以下に示します。

これらの作業が完了すると，ジョブ管理の利用を開始することができます。なお，ジョブ実行エージェントとジョブ管理ビューアーの構築順に決まりはありません。

2.2　サービス利用ユーザーの作成

2.2.1　サービスポータルのチーム作成

サービスポータルを利用し，サービスポータルのチームを作成してください。チームの作成方法については，「JP1 Cloud Service ジョブ管理・システム管理 サービスポータル 利用ガイド」における「1.3.2 チームの作成」を参照してください。

2.2.2　サービスポータルのユーザー作成

サービスポータルを利用し，サービスポータルのユーザーを作成してください。ユーザーの作成方法については，「JP1 Cloud Service ジョブ管理・システム管理 サービスポータル 利用ガイド」における「1.3.3 ポータルのユーザーの作成」を参照してください。

初期ユーザーを利用していた場合は，本項で作成したユーザーを利用し，以降の構築手順を実施してください。

2.2.3　JP1ユーザー作成

サービスポータルを利用し，JP1ユーザーを作成してください。JP1ユーザーの作成方法については，「JP1 Cloud Service ジョブ管理・システム管理 サービスポータル 利用ガイド」における「1.3.9 JP1ユーザーの操作」を参照してください。本項で作成したJP1ユーザーでジョブ管理の機能を利用できます。

2.3　ジョブ実行エージェントの構築

2.3.1　構築対象サーバの準備

(1)　Windowsの場合

ジョブ実行エージェントとなるサーバを準備してください。

JP1のマニュアル「JP1 Version 13 ジョブ管理 基本ガイド（ジョブスケジューラー編）」における，「1. JP1/AJS3の構築（Windowsの場合）」の「1.2 インストール前の準備」を参照し，インストールをする前に必要な準備をしてください。なお，準備事項のうち，ジョブ管理マネージャー(マネージャーホスト)とJP1/AJS3 - Web Consoleサーバに関するものはJP1 Cloud Service側で実施済みのため，実施不要です。

(2)　Linuxの場合

ジョブ実行エージェントとなるサーバを準備してください。

JP1のマニュアル「JP1 Version 13 ジョブ管理 基本ガイド（ジョブスケジューラー編）」における，「2. JP1/AJS3の構築（Linuxの場合）」の「2.2 インストール前の準備」を参照し，インストールをする前に必要な準備をしてください。なお，準備事項のうち，ジョブ管理マネージャー(マネージャーホスト)とJP1/AJS3 - Web Consoleサーバに関するものはJP1 Cloud Serviceで実施済みのため，実施不要です。

2.3.2　ジョブ実行エージェントのインストール・セットアップ

(1)　Windowsの場合

ジョブ実行エージェントとなるサーバに，JP1/BaseとJP1/AJS3 - Agentをインストールおよびセットアップします。

JP1のマニュアル「JP1 Version 13 ジョブ管理 基本ガイド（ジョブスケジューラー編）」における，「1. JP1/AJS3の構築（Windowsの場合）」の「1.4 エージェントホストのインストールとセットアップ」を参照し，インストールとセットアップをしてください。

なお，サービスポータルからセットアップを支援するツールをダウンロードできます。詳細については「JP1 Cloud Service ジョブ管理・システム管理 サービスポータル 利用ガイド」における「9.2.2 エージェントセットアップ支援ツール」を参照してください。

また，JP1/AJS3 - Agentには，ジョブ管理として設定が推奨されるパラメータがあります。「付録A.4 JP1/AJS3 - Agentに設定が推奨されるパラメータ」を参照し，パラメータの設定を検討してください。

(2)　Linuxの場合

ジョブ実行エージェントとなるサーバに，JP1/BaseとJP1/AJS3 - Agentをインストールおよびセットアップします。

JP1のマニュアル「JP1 Version 13 ジョブ管理 基本ガイド（ジョブスケジューラー編）」における，「2. JP1/AJS3の構築（Linuxの場合）」の「2.4 エージェントホストのインストールとセットアップ」を参照し，インストールとセットアップをしてください。

なお，サービスポータルからセットアップを支援するツールをダウンロードできます。詳細については「JP1 Cloud Service ジョブ管理・システム管理 サービスポータル 利用ガイド」における「9.2.2 エージェントセットアップ支援ツール」を参照してください。

また，JP1/AJS3 - Agentには，ジョブ管理として設定が推奨されるパラメータがあります。「付録A.4 JP1/AJS3 - Agentに設定が推奨されるパラメータ」を参照し，パラメータの設定を検討してください。

2.3.3　ジョブ管理マネージャーへのジョブ実行エージェント登録

サービスポータルを利用し，ジョブ管理マネージャーにジョブ実行エージェントとhosts情報を登録してください。ジョブ管理マネージャーにhosts情報を登録する方法については，「JP1 Cloud Service ジョブ管理・システム管理 サービスポータル利用ガイド」における「1.3.11 hosts情報の操作（V01-12以前）」を参照してください。ジョブ管理マネージャーにジョブ実行エージェントを登録する方法については，「JP1 Cloud Service ジョブ管理・システム管理 サービスポータル利用ガイド」における「1.3.12 実行エージェントの操作」を参照してください。

2.4　ジョブ管理ビューアーの構築

2.4.1　構築対象端末の準備

ジョブ管理ビューアーとなる端末を準備してください。

JP1のマニュアル「JP1 Version 13 ジョブ管理 基本ガイド（ジョブスケジューラー編）」における，「1. JP1/AJS3の構築（Windowsの場合）」の「1.2 インストール前の準備」を参照し，インストールをする前に必要な準備をしてください。なお，準備事項のうち，ジョブ管理マネージャー(マネージャーホスト)とJP1/AJS3 - Web Consoleサーバに関するものはJP1 Cloud Service側で実施済みのため，実施不要です。

2.4.2　ジョブ管理ビューアーのインストール・セットアップ

ジョブ管理ビューアーとなる端末に，JP1/AJS3 - Viewをインストールおよびセットアップします。

JP1のマニュアル「JP1 Version 13 ジョブ管理 基本ガイド（ジョブスケジューラー編）」における，「1. JP1/AJS3の構築（Windowsの場合）」の「1.5 JP1/AJS3 - Viewホストのインストールとセットアップ」を参照し，インストールおよびセットアップをしてください。

関連プログラムのJP1/AJS3 - Print Optionのインストール・セットアップ方法については，JP1のマニュアル「JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option」の「3. インストールとセットアップ」を参照してください。

また，関連プログラムのJP1/AJS3 - Definition Assistantのインストール・セットアップ方法については，JP1のマニュアル「JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 - Definition Assistant」の「3. インストールとセットアップ」を参照してください。

JP1/AJS3 - Definition Assistantには，ジョブ管理として設定が必要なパラメータと設定が推奨されるパラメータがあります。「付録A.5 JP1/AJS3 - Definition Assistantに設定が必要なパラメータおよび設定が推奨されるパラメータ」を参照し，パラメータの設定を実施してください。

2.4.3　ジョブ管理マネージャーへのログイン確認

(1)　JP1/AJS3 - Viewでジョブ管理マネージャーにログインする

JP1/AJS3 - Viewを使ってジョブを定義・実行するには，ジョブ管理マネージャーへログインする必要があります。

JP1のマニュアル「JP1 Version 13 ジョブ管理 基本ガイド（ジョブスケジューラー編）」における，「1. JP1/AJS3の構築（Windowsの場合）」の「1.7 JP1/AJS3 - ViewでJP1/AJS3 - Managerにログインする」を参照し，ジョブ管理マネージャーにログインしてください。

なお，ログインするJP1ユーザーの情報には，前述の「2.2.3 JP1ユーザー作成」で作成したJP1ユーザーを利用してください。

(2)　Webブラウザーでジョブ管理マネージャーにログインする

Web GUIを使って業務を監視するには，Webブラウザーからジョブ管理マネージャーへログインする必要があります。

JP1のマニュアル「JP1 Version 13 ジョブ管理 基本ガイド（ジョブスケジューラー編）」における，「1. JP1/AJS3の構築（Windowsの場合）」の「1.8 WebブラウザーでJP1/AJS3 - Web Consoleにログインする」を参照し，ジョブ管理マネージャーにログインしてください。

なお，ログインするJP1ユーザーの情報には，前述の「2.2.3 JP1ユーザー作成」で作成したJP1ユーザーを利用してください。

3　ジョブ管理の利用方法（基本編）

ジョブ管理を利用するための構築が終わったら，ジョブ管理を使用した業務の自動化を始めましょう。この章では，ジョブ管理ビューアーを使ってジョブネットを定義・実行・監視する方法について説明します。

3.1　業務の自動化

3.1.1　業務を運用する前に

JP1/AJS3 - Viewを使って業務を定義・実行・監視する流れと，JP1/AJS3 - Viewのメイン画面およびWeb GUIの［ダッシュボード］画面と［リスト］画面の基本的な構成について説明します。

JP1のマニュアル「JP1 Version 13 ジョブ管理 基本ガイド（ジョブスケジューラー編）」の「3. 業務を運用する前に」を参照し，業務を定義・実行・監視する流れと画面の基本的な構成について確認してください。

3.1.2　業務の定義

ジョブ，ジョブネット，ジョブグループを定義して，実行スケジュールを設定しましょう。

JP1のマニュアル「JP1 Version 13 ジョブ管理 基本ガイド（ジョブスケジューラー編）」の「4. 業務の定義」を参照し，ユニットの定義，およびジョブネットの運用スケジュールの設定を実施してください。

3.1.3　業務の実行

ジョブおよびジョブネットの詳細と運用スケジュールを定義したら，ジョブネットを実行しましょう。

JP1のマニュアル「JP1 Version 13 ジョブ管理 基本ガイド（ジョブスケジューラー編）」の「5. 業務の実行」を参照し，ジョブネットの実行登録を実施してください。

3.1.4　業務の監視

ジョブネットを実行したら，ジョブネットが正常に実行されているかどうか，実行状況を監視しましょう。

JP1のマニュアル「JP1 Version 13 ジョブ管理 基本ガイド（ジョブスケジューラー編）」の「6. 業務の監視」を参照し，ジョブやジョブネットの実行結果を確認してください。

3.1.5　業務の定義の修正と再実行

ジョブやジョブネットが異常終了した場合や，詳細定義を変更したい場合，定義を修正して業務を再実行しましょう。

JP1のマニュアル「JP1 Version 13 ジョブ管理 基本ガイド（ジョブスケジューラー編）」の「7. 業務の定義の修正と再実行」を参照し，必要に応じてジョブネットの定義を修正したあとにジョブネットを再実行してください。

4　ジョブ管理の利用方法（応用編）

ジョブ管理における応用的な機能や操作について説明します。

4.1　ジョブ管理マネージャー上でのジョブ実行

4.1.1　ジョブ管理マネージャー上でのジョブ実行の仕組み

ジョブ管理でジョブを実行する場合，ジョブの実行先を指定する必要があります。ジョブ管理マネージャー上でジョブを実行するには，ジョブの実行先としてジョブ管理マネージャー自身を指定する必要があります。

ジョブの実行先のエージェントとしてお客さま環境のジョブ実行エージェントを利用する場合と，ジョブの実行先のエージェントとしてジョブ管理のジョブ管理マネージャーを利用する場合の，ジョブ実行の流れの違いを以下に示します。

4.1.2　ジョブ管理マネージャー上でジョブを実行するための手順

次に，ジョブ管理マネージャー上でジョブを実行する場合に，必要となる手順について説明します。

(1)　ジョブの実行先の設定

ジョブ管理マネージャー上でジョブを実行する場合に，どのジョブにおいても共通で必要となる手順について説明します。

サービスポータルを利用し，ジョブの実行先のエージェントとしてジョブ管理マネージャー自身を指定できるようにします。ジョブ管理マネージャー自身は，「@SYSTEM」という名称でジョブ実行エージェントとして登録されています。「JP1 Cloud Service ジョブ管理・システム管理 サービスポータル 利用ガイド」における「1.3.12　実行エージェントの操作」を参照し，ジョブを実行できるように@SYSTEMのジョブ実行多重度を設定してください。@SYSTEMの設定の変更にあたっては，以下の注意事項があります。

注意事項

@SYSTEMのジョブ実行多重度には，0〜120の範囲内の値を設定してください。この範囲を超えてジョブ実行多重度を設定した場合の動作は保証できません。

@SYSTEMのジョブの受付配信制限の状態を変更することはできません。

@SYSTEMの実行ホスト名を変更することはできません。

@SYSTEMを実行エージェントグループに関連付けることはできません。

@SYSTEMを削除することはできません。

(2)　ジョブ管理マネージャー上でコマンドを実行するための手順

ジョブ管理マネージャー上でコマンドを実行するために必要な手順を以下に示します。

(a)　ジョブの詳細定義

JP1/AJS3 - Viewを利用し，UNIXジョブの詳細定義に以下の項目を指定してください。

#

分類

項目

指定内容

1

共通

ユニット名

任意

2

コメント

任意

3

実行エージェント

@SYSTEM

4

定義

コマンド文

任意のコマンド（OSコマンド，JP1のコマンド※，/usrfile配下のスクリプト）

5

スクリプト名

任意

6

パラメータ

任意

7

環境変数

任意

8

環境変数ファイル名

指定なし または /usrfile配下のパス

9

ワークパス

指定なし または /usrfile配下のパス

10

実行優先順位

任意

11

標準入力ファイル名

指定なし または /usrfile配下のパス

12

標準出力ファイル名

指定なし または /usrfile配下のパス

13

標準エラー出力ファイル名

指定なし または /usrfile配下のパス

14

終了判定

任意

15

警告しきい値

任意

16

異常しきい値

任意

17

異常終了時リトライ

任意

18

実行時のユーザー

指定なし または 任意

19

転送ファイル

転送ファイル1

転送元ファイル名

指定なし または /usrfile配下のパス

20

転送先ファイル名

指定なし または /usrfile配下のパス

21

ジョブ終了後

指定なし または /usrfile配下のパス

22

転送ファイル2

転送元ファイル名

指定なし または /usrfile配下のパス

23

転送先ファイル名

指定なし または /usrfile配下のパス

24

ジョブ終了後

指定なし または /usrfile配下のパス

25

転送ファイル3

転送元ファイル名

指定なし または /usrfile配下のパス

26

転送先ファイル名

指定なし または /usrfile配下のパス

27

ジョブ終了後

指定なし または /usrfile配下のパス

28

転送ファイル4

転送元ファイル名

指定なし または /usrfile配下のパス

29

転送先ファイル名

指定なし または /usrfile配下のパス

30

ジョブ終了後

指定なし または /usrfile配下のパス

31

属性

保留

任意

32

種別

任意

33

実行先サービス

標準

34

打ち切り時間指定

任意

35

打ち切り時間

任意

36

終了遅延監視

任意

37

所有者

任意

38

JP1資源グループ

指定なし または 任意

39

実行ユーザー種別

登録ユーザー または 所有ユーザー

注※　JP1のコマンドは，JP1製品（JP1/AJS3，JP1/IM3，JP1/Base）のコマンドを指します。なお，スーパーユーザ権限が必要なコマンドは実行できません。

上記のUNIXジョブを実行することで，ジョブ管理マネージャー上でコマンドが実行されます。

コマンド実行方法について説明します。

REST APIを利用する場合のコマンド実行方法について説明します。UNIXジョブのコマンド文または，/usrfile配下に配置されたスクリプトからwget，curlコマンドを実行することで任意のユーザーアプリケーションに対してREST APIを発行することができます。wget，curlコマンドを実行する際，送信元アドレス情報にジョブ管理マネージャーの接続ホスト名を指定してください。

ジョブ管理マネージャーから任意のユーザーアプリケーションに通信する際のコマンド例を次に示します。

wget --bind-address=ジョブ管理マネージャーの接続ホスト名 その他オプションURL

curl --interface ジョブ管理マネージャーの接続ホスト名 その他オプションURL

次に，ジョブの保留・保留解除のコマンド実行方法について説明します。UNIXジョブのコマンド文を実行することによって，ジョブ管理マネージャーに登録されているジョブを一時的に保留状態にしたり，ジョブの保留状態を一時的に解除したりできます。ジョブの保留をする際のコマンド例を次に示します。

/opt/jp1ajs2/bin/ajsplan -F スケジューラサービス名 -h 保留対象ユニット名

また，ジョブ管理においてマネージャーミドルウェアは論理プロセスとして起動しているため，コマンド実行時には-hオプションの指定をしてください。ajsagtshowコマンドを実行する際のコマンド例を次に示します。

/opt/jp1ajs2/bin/ajsagtshow -h ジョブ管理マネージャーの論理ホスト名 -l

ジョブ管理マネージャー上でコマンドを実行するにあたって，以下の注意事項があります。

注意事項

スーパーユーザ権限を必要とするコマンドを実行できません。

/usrfile配下以外のディレクトリに対するファイルアクセス（OSやJP1の実行コマンド指定を除く）やrmコマンド，systemctlコマンドといったシステム稼働に影響を与えるコマンドを実行することによる環境破壊やサービス停止ついて保証できません。

/usrfile配下以外のディレクトリへのファイル配置，コマンド実行により及ぼす影響について保証できません。

/usrfile配下に配置，生成したファイルはシステム内部でセキュリティチェックを行い，システムの安全性を脅かすファイルであると判断した場合は対象ファイルの隔離，削除します。

REST API実行時のルート証明書の認証は信頼できるサイトでの接続のみを認めます。curlコマンドの-kオプションによる認証スキップはできません。

4.2　インターネット経由でJP1/AJS3 - Web Consoleへ接続（V02-00以降）

Webブラウザーを起動して，ジョブ管理のインターネット接続用URLにアクセスします。

ジョブ管理のインターネット接続用URLにアクセスすると，サービスポータルの認証画面に遷移します。サービスポータルの認証画面では，ポータルユーザーIDとパスワードに加えてワンタイムパスワードでの認証が必要になります。「JP1 Cloud Service ジョブ管理・システム管理 サービスポータル 利用ガイド」における「2.1.1 ログイン手順」の手順2を参照し，ワンタイムパスワードでの認証をしてください。ワンタイムパスワードでの認証成功後，JP1/AJS3 - Web Consoleの画面でJP1ユーザーとパスワード，接続ホスト名を入力し，ログインしてください。なお，インターネット接続でJP1/AJS3 - Web Consoleに接続するためには「システム管理」を契約する必要があります

また，インターネットから統合オペレーション・ビューアーへアクセスし，統合オペレーション・ビューアーのイベントガイド情報に表示されるJP1/AJS3 - Web ConsoleのURLをクリックすることでJP1/AJS3 - Web Consoleへのインターネット接続ができます。

インターネットから統合オペレーション・ビューアーへアクセスする方法について，マニュアル「JP1 Cloud Service システム管理 利用ガイド」における「3.6　インターネット経由で統合オペレーション・ビューアーへ接続（V02-00以降）」を参照してください。

インターネット接続でJP1/AJS3 - Web Consoleに接続するためには「システム管理」を契約し，イベントガイドメッセージファイル（EV_GUIDE.txt）の作成と統合オペレーション・ビューアー上で定義ファイル「イベントガイド情報ファイル（jco_guide.txt）」の編集および設定を行う必要があります。イベントガイド情報ファイル（jco_guide.txt）の設定手順を次に示します。

設定手順

イベントガイドメッセージファイル（EV_GUIDE.txt）をHTML形式で作成し，サービスポータル経由でシステム管理マネージャーの/usrfile配下にアップロードしてください。※1

イベントガイドメッセージファイルの例を次に示します。※2

統合オペレーション・ビューアーの定義ファイル操作機能でイベントガイド情報ファイル（jco_guide.txt）を取得します。※3

イベントガイド情報ファイル（jco_guide.txt）の内容を編集して，JP1/AJS3で発生するJP1イベントとイベントガイドメッセージファイルを関連づけます。※4

また，イベントガイド情報ファイル（jco_guide.txt）内のパラメータEV_FILEに/usrfile配下にアップロードしたイベントガイドメッセージファイル（EV_GUIDE.txt）を指定してください。

統合オペレーション・ビューアーの定義ファイル操作機能でイベントガイド情報ファイル（jco_guide.txt）を更新します。※3

注※1

サービスポータル経由でイベントガイドメッセージファイル（EV_GUIDE.txt）を/usrfile配下にアップロードする方法については，マニュアル「JP1 Cloud Service ジョブ管理・システム管理 サービスポータル 利用ガイド」の「10.1 ユーザーファイル一覧(V01-12以降)」を参照してください。

注※2

ジョブ管理の接続ホスト名とインターネット接続用URLは，別途提供するサービス利用ガイドの手順に従い，「ご利用環境の情報（ジョブ管理・システム管理）」を入手して確認してください。

注※3

定義ファイル「イベントガイド情報ファイル（jco_guide.txt）」の操作については，マニュアル「JP1 Cloud Service システム管理 利用ガイド」における「4.2.2 監視サービスにおける定義ファイル操作(V02-00以降)」を参照してください。

注※4

イベントガイド情報ファイルの詳細や注意事項については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」を参照してください。

4.3　インターネット経由でのREST API操作（V02-00以降）

4.3.1　インターネット経由でREST APIを発行する（V02-00以降）

お客様環境からインターネット経由でサービス内のWebアプリケーションにREST APIを発行する場合，サービスポータルを利用しAPIキーを作成する必要があります。APIキーの作成方法については，「JP1 Cloud Service ジョブ管理・システム管理サービスポータル 利用ガイド」における「4.2 APIキー一覧（V02-00以降）」を参照してください。

4.4　メンテナンス日時変更機能（V02-10以降）

4.4.1　メンテナンス日時変更機能の利用方法（V02-10以降）

JP1 Cloud Service V02-10以降では，サービスポータルにサービスで予定されているメンテナンス情報が表示され，お客様が指定した日時でメンテナンスを自動実行できます。

ジョブ管理におけるメンテナンス種別およびお客様でのメンテナンス日時変更可否を以下に記載します。

#

メンテナンス種別

お客様での日時変更可否

説明

1

定期メンテナンス

×

サービスポータルやJP1 Cloud Serviceのバックグラウンドサービス対象に，サーバ再起動やシステムバックアップ取得を実施するメンテナンスです。基本的にはジョブ管理マネージャーの停止を伴うメンテナンスは，定期メンテナンスで実施されることはありません。

2

臨時メンテナンス

×

保守メンテナンスで対応できないメンテナンスについて，お客様と個別に日程を調整して実施するメンテナンスです。早急な対策が必要とされる事象が発生した場合などが該当します。

3

緊急メンテナンス

×

お客様との日程を調整せずに実施するメンテナンスです。

重大なセキュリティ脆弱性など緊急で対応が必要な事象が発生した場合などが該当します。

4

保守メンテナンス

〇

JP1 Cloud Serviceが提供するジョブ管理マネージャーを対象に，お客様が指定した日時でサーバ再起動やシステムバックアップ取得，パッチ適用などを実施するメンテナンスです。

（凡例）

○：お客様側で変更できる

×：お客様側で変更できない

保守メンテナンスにおいてメンテナンス日時変更を行う場合，お客様自身でサービスポータルから保守メンテナンスの日時を変更する必要があります。また，ジョブ管理の利用開始時には，JP1 Cloud Service側で予め設定した保守メンテナンス日時を確認し，必要に応じてお客様自身で保守メンテナンス日時を変更してください。サービスポータルからのメンテナンス日時変更機能の操作方法については，「JP1 Cloud Service ジョブ管理・システム管理 サービスポータル 利用ガイド」における「3.1 メンテナンス一覧（V02-10以降）」を参照してください。

5　ジョブ管理クラウド連携の利用方法

ジョブ管理クラウド連携の機能や操作について説明します。

5.1　サービス連携ジョブ利用の準備（V02-00以降）

5.1.1　サービス連携ジョブ実行先ホストでのセットアップ

サービス連携ジョブ実行先ホストとJP1/AJS3 for Cloud Service Applicationsサーバを接続するための設定が必要です。

JP1のマニュアル「JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 for Cloud Service Applications」における「3.3.4　サービス連携ジョブ実行先ホストでのセットアップ」を参照し，サービス連携ジョブ実行ホストでのセットアップをしてください。

5.1.2　WebブラウザーでJP1/AJS3 for CSAにログインする

サービス連携ジョブを利用するために，WebブラウザーからJP1/AJS3 for Cloud Service Applicationsへログインできることを確認します。

JP1のマニュアル「JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 for Cloud Service Applications」における「3.3.1　サービス連携ジョブを利用するためのセットアップ」の「(2)　JP1/AJS3 for Cloud Service Applications サーバのセットアップ」を参照し，JP1/AJS3 for CSAにログインしてください。

なお，ログインするJP1ユーザーの情報には，前述の「2.2.3 JP1ユーザー作成」で作成したJP1ユーザーを利用してください。

5.2　サービス連携ジョブの利用方法（V02-00以降）

5.2.1　サービス連携ジョブの定義（V02-00以降）

サービス連携ジョブを定義して，クラウドサービスと連携させる設定をしましょう。

JP1のマニュアル「JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 for Cloud Service Applications」の「4. サービス連携ジョブの設計と定義」を参照し，クラウドサービスと連携するための認証情報や定義情報の設定を実施してください。

5.2.2　サービス連携ジョブの運用（V02-00以降）

定義したサービス連携ジョブを実行しましょう。

JP1のマニュアル「JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 for Cloud Service Applications」の「5. サービス連携ジョブの運用」を参照し，サービス連携ジョブを実行登録し，実行結果を確認してください。

5.2.3　サービス連携情報の操作（V02-00以降）

JP1/AJS3 for Cloud Service Applicationsが提供するWeb GUIを操作しましょう。

JP1のマニュアル「JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 for Cloud Service Applications」の「6. 操作」を参照し，Webブラウザーの設定やJP1/AJS3 for Cloud Service ApplicationsのGUIの操作を確認してください。

付録

付録A　提供環境のパラメータ

付録A.1　ジョブ管理の利用における前提内容

ジョブ管理の利用における前提内容とその値を以下に示します。

#

前提内容

値

1

実行エージェントの登録数

2,047

2

実行エージェントグループの登録数

1,024

3

1つの実行エージェントグループでグループ化できる実行エージェント数

1,024

4

想定登録ユニット数

スタンダード

なし

10,000ユニット

5

Level 1

100,000ユニット

6

Level 2

150,000ユニット

7

Level 3

240,000ユニット

8

エンタープライズ

なし

10,000ユニット

9

Level 1

100,000ユニット

10

Level 2

150,000ユニット

11

Level 3

240,000ユニット

12

1日に実行されるジョブ数（想定数）

スタンダード

なし

5,000ジョブ

13

Level 1

50,000ジョブ

14

Level 2

80,000ジョブ

15

Level 3

100,000ジョブ

16

エンタープライズ

なし

5,000ジョブ

17

Level 1

50,000ジョブ

18

Level 2

80,000ジョブ

19

Level 3

100,000ジョブ

20

1時間あたりのジョブ実行数（想定数）

スタンダード

なし

2,000ジョブ

21

Level 1

20,000ジョブ

22

Level 2

40,000ジョブ

23

Level 3

50,000ジョブ

24

エンタープライズ

なし

2,000ジョブ

25

Level 1

20,000ジョブ

26

Level 2

40,000ジョブ

27

Level 3

50,000ジョブ

28

スケジューラーサービスの起動モード

hot

（障害発生によりJP1/AJS3 - Managerが停止した後，復旧する場合はcold）

29

ルートジョブネットのスケジュールの有効範囲

48時間

30

OS

Red Hat Enterprise Linux

31

言語設定

ja_JP.UTF-8

32

タイムゾーン

Asia/Tokyo

33

改行コード

LF

34

/usrfileの容量

（ジョブ管理マネージャー上でスクリプトを実行するにあたり，ジョブ管理マネージャー上にスクリプトを保管できる容量）

10GiB

付録A.2　ジョブ管理に設定されているパラメータ

ジョブ管理に設定されているパラメータを以下に示します。

#

設定項目

パラメータ

設定値

1

JP1/AJS3 - Manager に接続できるJP1/AJS3 - Agentの数

AGENTLIMITEXTEND

2,048接続

2

JP1/AJS3 - Manager に接続できるJP1/AJS3 - Viewの数

MAXSESSION

128接続

3

JP1/AJS3 - Manager に接続できるJP1/AJS3 - Web Consoleの数(REST APIの接続数を含む)

CDMAXSESSION

100接続

4

JP1/AJS3 - ViewからのAJS3コマンド実行

−

ajslogprint

ajsprint

ajsshow

5

JP1/AJS3 - Agentに接続する場合などの通信接続タイムアウト値

ClientConnectTimeout

ジョブ実行制御の場合：90,000ミリ秒

イベント・アクション制御の場合：1,000ミリ秒

6

JP1/AJS3 - Agentに接続する場合などのリモート通信接続タイムアウト時のリトライ間隔

ClientRetryInterval

20秒

7

JP1/AJS3 - Agentに接続する場合などのリモート通信接続タイムアウト時のリトライ回数

ClientRetryCount

2回

8

接続元制限

CONNECTIONRESTRICTION

なし

9

通信暗号化

AJS3SSL

暗号化なし

付録A.3　ジョブ管理で転送するJP1イベント

ジョブ管理とシステム管理を両方利用している場合，またはジョブ管理からお客さま環境のJP1/IMやJP1/IM3にJP1イベントを転送する設定をしている場合に，ジョブ管理から転送されるJP1イベントを以下に示します。

#

イベントID

イベント名

イベント発行契機

1

00004104

ジョブネット異常終了イベント

ジョブネット・ジョブネットコネクタが異常終了したとき

2

00004107

ジョブ異常終了イベント

ジョブが異常終了となったとき

3

00004108

ジョブネット警告終了イベント

ジョブネット・ジョブネットコネクタが警告終了したとき

4

00004109

ジョブ警告終了イベント

ジョブが警告終了したとき

5

00004122

ジョブネット開始遅延イベント

ジョブネットが開始遅延となったとき

6

00004123

ジョブネット終了遅延イベント

ジョブネットが終了遅延となったとき

7

00004127

ジョブ終了遅延イベント

ジョブが終了遅延となったとき

8

00004131

ジョブネット閉塞イベント

ジョブネットが閉塞状態となったとき

9

00004148

ジョブネット待ち合わせ滞留イベント

待ち合わせ条件付きジョブネットの待ち合わせ条件が成立できないとき

10

0000414C

ジョブ待ち合わせ滞留イベント

待ち合わせ条件付きジョブの待ち合わせ条件が成立できないとき

11

00004159

起動条件指定世代数到達警告イベント

起動条件付きジョブネットに滞留している世代数が指定値に到達したとき

12

00004165

キューイングおよび実行中状態のジョブ数しきい値到達警告イベント

キューイング状態と実行中状態のジョブ数が指定値に到達したとき

13

000041A5

イベント・アクション制御マネージャのスケジューラサービスに対する未通知情報数しきい値到達警告イベント

イベント・アクション制御マネージャのスケジューラサービスに対する未通知情報数が指定値に到達したとき

ジョブ管理で設定している拡張属性値について以下に示します。

ジョブ管理とシステム管理を両方利用している場合，またはジョブ管理からお客さま環境のJP1/IM3にJP1イベントを転送する設定をしている場合に，ジョブ管理から転送される拡張属性名と拡張属性値を以下に示します。

イベントの拡張属性とは，イベント発行元プログラムが任意に指定できる属性です。

サービスポータルで指定した「アラーム発生」状態および「アラーム解消」状態にそれぞれ変化した時点を契機に，アラームの設定対象としたマネージャー上でJP1イベントを発行します。

#

拡張属性名

拡張属性値

用途

1

JP1CS_PORTAL_ALARM_NOTICE_TYPE

Forward

サービスポータルのアラーム設定機能により指定した条件で発行されるイベント

付録A.4　JP1/AJS3 - Agentに設定が推奨されるパラメータ

ジョブ実行エージェントのJP1/AJS3 - Agentに設定が推奨されるパラメータを以下に示します。

(1)　Windowsの場合

#

設定項目

パラメータ

説明

設定値

1

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]

"IsExecFindExecutable"=

ジョブをロングファイル名で実行するための定義

dword:00000001

2

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]

"LoadUserProfile"=

ユーザープロファイルを読み込むかどうかの定義

dword:00000001

3

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]

"IsAccessTokenCache"=

トークンを再利用するための定義

dword:00000002

4

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]

"SendFileSizeStatus"=

ファイルサイズが上限値に達したときの動作

dword:00000003

5

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]

"LimitSendFileSize"=

ファイルサイズの上限値

dword:00080000

6

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]

"FilewatchinfContinue"=

ファイル監視ジョブの情報の引き継ぎ

Y

7

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]

"ClientConnectTimeout"=

イベント・アクション制御マネージャー，イベント・アクション制御エージェント間の通信接続タイムアウト時間

dword:000003E8

8

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT¥LOG]

"LogSize_jpoagent"=

ログサイズ（イベントジョブ各エージェントプロセス単位）

dword:00100000

9

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT¥LOG]

"LogSize_jpoagtsub"=

ログサイズ（イベントジョブ各エージェントプロセス単位）

dword:00100000

10

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT¥LOG]

"LogSize_jpocwtflMain"=

ログサイズ（イベントジョブ各エージェントプロセス単位）

dword:00200000

11

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT¥LOG]

"LogSize_jpoeventwatch"=

ログサイズ（イベントジョブ各エージェントプロセス単位）

dword:00100000

12

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT¥LOG]

"LogSize_jpocwttmMain"=

ログサイズ（イベントジョブ各エージェントプロセス単位）

dword:00040000

13

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT¥LOG]

"LogNumFiles_jpoagtsub"=

ログの面数（イベントジョブ各エージェントプロセス単位）

dword:00000010

14

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT¥LOG]

"LogNumFiles_jpocwtflMain"=

ログの面数（イベントジョブ各エージェントプロセス単位）

dword:0000000D

15

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT¥LOG]

"LogNumFiles_jpoeventwatch"=

ログの面数（イベントジョブ各エージェントプロセス単位）

dword:00000008

16

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT¥LOG]

"LogNumFiles_jpocwttmMain"=

ログの面数（イベントジョブ各エージェントプロセス単位）

dword:00000006

17

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2COMMON]

"LARGEFILEUSE"=

ファイル監視ジョブでラージファイルを監視するかどうかを指定

yes

(2)　Linuxの場合

#

設定項目

パラメータ

説明

設定値

1

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト}¥JP1NBQAGENT¥Job]

"PipeComTimeout"=

エージェントのパイプ通信タイムアウト値の定義

dword:0000012C

2

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]

"AfterForkPipeTimeout"=

ジョブプロセス実行準備完了通知時のタイムアウト値の定義

dword:00000384

3

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]

"SendFileSizeStatus"=

ファイルサイズが上限値に達したときの動作

dword:00000003

4

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]

"LimitSendFileSize"=

ファイルサイズの上限値

dword:00080000

5

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]

"FilewatchinfContinue"=

ファイル監視ジョブの情報の引き継ぎ

Y

6

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]

"ClientConnectTimeout"=

イベント・アクション制御マネージャー，イベント・アクション制御エージェント間の通信接続タイムアウト時間

dword:000003E8

7

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT¥LOG]

"LogSize_jpoagent"=

ログサイズ（イベントジョブ各エージェントプロセス単位）

dword:00100000

8

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT¥LOG]

"LogSize_jpoagtsub"=

ログサイズ（イベントジョブ各エージェントプロセス単位）

dword:00100000

9

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT¥LOG]

"LogSize_jpocwtflMain"=

ログサイズ（イベントジョブ各エージェントプロセス単位）

dword:00200000

10

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT¥LOG]

"LogSize_jpoeventwatch"=

ログサイズ（イベントジョブ各エージェントプロセス単位）

dword:00100000

11

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT¥LOG]

"LogNumFiles_jpoagtsub"=

ログの面数（イベントジョブ各エージェントプロセス単位）

dword:00000010

12

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT¥LOG]

"LogNumFiles_jpocwtflMain"=

ログの面数（イベントジョブ各エージェントプロセス単位）

dword:0000000D

13

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT¥LOG]

"LogNumFiles_jpoeventwatch"=

ログの面数（イベントジョブ各エージェントプロセス単位）

dword:00000008

14

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT¥LOG]

"LogNumFiles_jpocwttmMain"=

ログの面数（イベントジョブ各エージェントプロセス単位）

dword:00000006

付録A.5　JP1/AJS3 - Definition Assistantに設定が必要なパラメータおよび設定が推奨されるパラメータ

ジョブ管理ビューアーのJP1/AJS3 - Definition Assistantに設定が必要なパラメータおよび設定が推奨されるパラメータを以下に示します。

(1)　設定が必要なパラメータ

#

設定ファイル

設定項目

説明

設定値

1

ajs2da.conf(環境設定ファイル)

USERCHECKLEVEL

ユーザー認証レベル

ユーザー認証用の入力項目（ユーザー名とパスワード）を表示

1

2

SERVERHOST-USE-REVERSELOOKUP

JP1 ユーザーのユーザーマッピングで使用するサーバホスト名をクライアントマシンでの逆引きで解決

N

(2)　設定が推奨されるパラメータ

#

設定ファイル

設定項目

説明

設定値

1

ajs2da.conf(環境設定ファイル)

MAX-IMPORT-UNIT

インポートできるユニット数の上限値

定義情報のインポート実行時にxls 形式の定義情報管理テンプレート上に表示するユニット数の上限値

65,000

2

MAX-EXPORT-UNIT

エクスポートできるユニット数の上限値

定義情報のエクスポート実行時にxls 形式ファイルで同時に操作するユニット数の上限値

65,000

3

XLSM-MAX-IMPORT-UNIT

インポートできるユニット数の上限値

定義情報のインポート実行時にxlsm 形式の定義情報管理テンプレート上に表示するユニット数の上限値

1,048,556

4

XLSM-MAX-EXPORT-UNIT

エクスポートできるユニット数の上限値

定義情報のエクスポート実行時にxlsm 形式ファイルで同時に操作するユニット数の上限値

1,048,556

5

MAX-BACKUP-FILENUM

実行結果ファイル数の上限値

実行結果ファイル格納フォルダに格納する実行結果ファイル数

1,000

6

MAX-ERRLOG-FILENUM

エラー情報ファイル数の上限値

エラー情報ファイル格納フォルダに格納するエラー情報ファイル数

1,000

付録A.6　インターネット接続・利用時の通信エラーについて（V02-00以降）

インターネットから接続して利用する際に，セキュリティ上の理由から指定値によっては操作時に通信エラー（通信のブロック）が発生することがあります。通信エラーが発生した場合には，入力値・指定値を変更して再度操作を行っていただくか，閉域（AWS Transit Gatewayなどによりサービスと接続されているネットワーク）から接続してご利用ください。繰り返しエラーが発生する場合には，サービス窓口までお問い合わせください。

付録B　機能の提供有無一覧

JP1/AJS3の製品が提供している機能一覧を基に，ジョブ管理における機能の提供有無を以下に示します。

機能名

提供有無

機能概要

JP1/AJS3-Agent機能

ジョブ実行制御

●

マネージャからの実行命令に従い，ジョブ実行します。

イベント・アクション制御

●

マネージャからの実行命令に従い，ジョブ実行します。

JP1/AJS3 for CSA機能※1※4

サービス連携ジョブ実行情報の定義機能

Web GUI

ログイン・ログアウト

●

システムにログイン・ログアウトします。

連携処理定義

●

クラウドサービスとの連携処理を定義／登録します。

認証情報管理

●

クラウドサービスとの認証に必要な情報を定義／登録します。

サービス連携ジョブ情報管理

●

カスタムジョブの定義画面で利用する定義情報を定義／登録します。

連携処理定義入出力

●

画面上に入力された定義情報をJSONデータで出力します。

サービス連携定義情報（ファイル）出力

●

カスタムジョブの定義画面で利用する定義情報をJSONデータで出力します。

カスタムジョブ登録・定義機能

●

サービス連携定義情報（ファイル）出力機能で出力したファイルをJP1/AJS3 - Viewにインポートし，その情報を元にカスタムジョブ定義画面を表示して定義します。

サービス連携ジョブ実行機能

●

サービス連携ジョブを実行します。

JP1/AJS3-View機能

View制御

●

GUIを使ってジョブネットを定義したり，ジョブの状態を画面に表示します。

システム共通ファイルの設定(メニュー活性/非活性化)

×

不要なメニュー項目を非活性状態にして，選択できないようにします。

ウインドウ・ダイアログボックス カスタマイズ

●

ダイアログボックスの設定をカスタマイズします。

ダイアログボックス デフォルト値設定

●

ダイアログボックスの設定項目のデフォルト値を変更します。

ユーザー共通プロファイルのアップロード

●

ダイアログボックスやメニューによるカスタマイズ情報をマネージャにアップロードします。

ユーザー共通プロファイルのダウンロード

●

マネージャにアップロードされているプロファイル情報をダウンロードし，JP1/AJS-Viewに反映します。

JP1/AJS3-ViewからのAJS3コマンド実行

○

JP1/AJS3-ViewからJP1/AJS3のコマンドを実行します。

ajslogprint

●

スケジューラサービスのログを取得します。

ajsprint

●

ジョブ定義情報を取得します。

ajsshow

●

実行登録済みのジョブネットまたはジョブの前回までの実行結果，現在の状態等を取得します。

ajsstatus

×

スケジューラサービスの設定情報等を出力します。（オプション指定によってはJP1/AJS3のマネージャサーバのリソースに負荷が掛かることがあります。）

ウインドウ表示設定

●(View設定)

ウィンドウ表示の設定を行います。

ウインドウ表示項目

●(View設定)

ウィンドウの表示項目(カラム)を追加します。

表示内容更新間隔

●(View設定)

各種ウィンドウの自動更新間隔を設定します。

状態記憶設定

●(View設定)

表示しているウィンドウやユニットを，次回JP1/AJS3-View起動時に表示させるかどうかを設定します。

リモートデスクトップ複数接続設定

●

リモートデスクトップ接続した複数ユーザからのJP1/AJS3-View接続ができます。

View操作(運用操作)

●

JP1/AJS3-Viewを使用しジョブ定義や運用操作を行います。

カレンダー登録

ジョブグループ

●

カレンダー情報(運用日，休業日)を登録します。

ジョブネット

●

ジョブネットの実行開始日時，処理サイクル，カレンダー情報等を登録します。

ジョブネット実行登録

計画実行登録

●

ジョブネットに定義したスケジュールに従って実行します。

確定実行登録

●

ジョブネットを登録した時点に定義されているスケジュールに従って，一定期間実行します。

即時実行登録

●

ジョブネットに定義したスケジュールを無効にし，即時実行します。

ジョブネット実行登録解除

●

ルートジョブネットの実行登録を取り消します。

実行予定日時追加

●

開始時刻待ち，保留中のルートジョブネットに対して，前倒し日時変更した場合に，次回実行予定を追加します。

実行日時一時変更

●

ユニットの実行開始予定日時を一時的に変更します。

一時的な即時実行

●

ユニットの実行開始予定日時をすぐに実行できる実行開始予定日時に一時的に変更します。

実行中止

●

次回実行予定または確定スケジュールの実行を中止します。

保留属性の一時変更

●

次回実行予定または確定スケジュールの実行を一時的に保留，または保留解除します。

遅延監視の一時変更

●

実行待ちのジョブネットに対して，遅延監視時刻(時間)を一時的に変更します。

ジョブネット優先順位の一時変更

●

実行待ちのルートジョブネットに対して，実行優先順位を一時的に変更します。

強制終了

●

実行中のユニットを強制終了します。

再実行

●

ジョブネットやジョブを再実行します。

ジョブ状態変更

●

ジョブの状態と戻り値を変更します。

コマンド実行時の世代指定

●

コマンドでジョブネットの実行登録情報を参照する際に，操作対象とする世代を指定します。

ジョブネットリリース機能

●

実行中のジョブネットの定義を，指定した日時から自動的に切り替えます。

待ち合わせ条件設定の一時変更

●

ユニットに対して設定してある待ち合わせの設定を，待ち合わせ対象ユニットごとに一時的に有効または無効化します。

一時変更情報確認・再操作

●

実行登録したジョブネットやジョブに対して一時的に変更します。

ルートジョブネットのサスペンド

●

ルートジョブネットの下位にある全世代に対して，ユニットの実行を一時的に抑止し，実行登録中の定義を変更します。

環境設定

●

JP1/AJS3-Viewの環境を設定します。

タブ：起動

自動ログイン

●(View設定)

JP1/AJS3-Viewを起動した際に指定した情報で自動ログインします。

起動モード

●(View設定)

JP1/AJS3-Viewを起動した際の起動モード(表示設定)を指定します。

タブ：メイン

アイコン表示色

●(View設定)

JP1/AJS3-Viewウィンドウのリストエリアのアイコン表示色を設定します。

状態/結果のカラーイメージ

●(View設定)

リストエリアの[状態]と[結果]および詳細情報エリアの[状態]に実行状態，実行結果，遅延を示すカラーイメージを表示させるかどうかを設定します。

ジョブグループの状態表示

●(View設定)

リストエリアに表示されるジョブグループに，状態についての説明などを表示するかどうかを指定します。

ジョブネットをダブルクリック

●(View設定)

ジョブネットをダブルクリックしたときに表示されるウィンドウを指定します。

ジョブネットエディタ起動時の排他編集

●(View設定)

ジョブネットエディタ起動時の排他編集モードの状態を指定します。

ジョブネットモニタ起動時の監視モード

●(View設定)

ウィンドウ(メイン画面)から[ジョブネットモニタ]ウィンドウを表示するときの監視モードを指定します。

タブ：エディタ・モニタ

ユニット名の改行

●(View設定)

[ジョブネットエディタ]ウィンドウ等でユニットアイコンを表示する際に，ユニット名の改行位置を指定します。

コメントの表示

●(View設定)

[ジョブネットエディタ]ウィンドウ等でユニットアイコンを表示する際に，ユニット名の下にコメントを表示するかどうか指定します。

強調表示

●(View設定)

[ジョブネットエディタ]ウィンドウ等で強調表示を指定した際の配色を設定します。

ユニット一覧をダブルクリック

●(View設定)

[ジョブネットエディタ]ウィンドウまたは[ジョブネットモニタ]ウィンドウのリストエリアで，表示されているユニットをダブルクリックしたときの動作を指定します。

タブ：スケジュール

初回実行時間

●(View設定)

初めてジョブネットやジョブを実行するときの終了予定時刻を指定します。

［デイリースケジュール］ウィンドウのスケジュールエリアの表示時間

●(View設定)

[デイリースケジュール]ウィンドウの日時エリアを24時間で表示するか48時間で表示するかを選択します。

［マンスリースケジュール］ウィンドウでのシミュレーションの有無

●(View設定)

スケジュールルールにジョブネットやジョブの実行時間を含めて実行スケジュールを割り出します。

［デイリースケジュール］ウィンドウおよび［マンスリースケジュール］ウィンドウのツリーエリアでの，ユニットの表示順序

●(View設定)

ユニット名を名称順で表示するか，実行時刻順で表示するかを選択します。

表示するスケジュール情報がないルートジョブネットの表示

●(View設定)

[デイリースケジュール（階層表示）]ウィンドウ等で表示するスケジュール情報がないルートジョブネット等をツリーエリアに表示するかどうかを指定します。

プランニンググループの表示

●(View設定)

[マンスリースケジュール]ウィンドウでプランニンググループを表示するかを指定します。

タブ：全般

アイコン表示色の変更

●(View設定)

[アイコン表示色の一覧]で選択した実行状態，実行結果，遅延の表示色として割り当てる色を指定します。

遅延表示色の優先度

●(View設定)

ユニットの状態で，異常，警告，遅延の状態が同時に発生した際の表示色優先度を指定します。

保留予定の表示

●(View設定)

ユニットの状態が待ちの状態で，かつ保留属性が設定されている場合のカラーイメージを指定します。

タブ：その他

トレースレベル

●(View設定)

ログファイルに出力する情報のレベルを選択します。

ログファイルの上限値

●(View設定)

ログファイルの上限値をMiB単位で指定します。

ジョブ種別（エージェント実行）

○

ジョブ種別を選択します。

PCジョブ

●

Windowsサーバで処理を実行します。

UNIXジョブ

●

UNIXサーバで処理を実行します。

QUEUEジョブ

×

用途別のキューを作成し，用途に応じたキューに対してジョブを登録，実行します。

引き継ぎ情報設定ジョブ

●

先行ジョブが出力した標準出力の内容を切り出して，後続ジョブのパラメータとして引継ぎ実行します

サブミットジョブ

×

JP1/AJS3のデフォルトキューに対して，コマンド実行でキューにジョブを直接登録します。

カスタムジョブ

●

JP1/AJS3以外のプログラムがJP1/AJS3と連携して処理を実行します。

キューレスジョブ

×

ジョブを実行する際にキューを経由せず，ジョブを直接エージェントに送って実行します。

フレキシブルジョブ

×

クラウド上のオートスケール環境にある実行エージェントなどの直接エージェント管理していないサーバに対して実行します。

一斉実行機能

×

一つのジョブを複数の実行エージェントで一斉に実行します。

HTTP接続ジョブ

●

HTTPプロトコルでリクエストの送信およびレスポンスの受信を行います。

判定ジョブ

●

実行する条件に合致しているかどうかを判定します。

判定条件

終了コード

●

先行ジョブの終了コード(戻り値)と比較し，従属ジョブの制御を行います。

ファイル

●

指定したファイルがマネージャーホスト上に存在するか，しないかを判断し，従属ジョブの制御を行います。

変数(文字列)

●

ルートジョブネット，または先行ジョブから引き継いだ情報から判断し，従属ジョブの制御を行います。

変数(数値)

●

ルートジョブネット，または先行ジョブから引き継いだ情報から判断し，従属ジョブの制御を行います。

ORジョブ

●

イベントジョブを先行ジョブとして複数定義しておき，監視する事象がいずれかのイベントジョブで発生した際に後続ジョブを実行します。

イベントジョブ

JP1イベント受信監視ジョブ

●

JP1/Baseから条件に合致するイベントを受け取ったときに終了します。

ファイル監視ジョブ

●

条件に指定した特定のファイルが作成，削除，更新されたときに終了します。

また，ネットワークを介したファイルの監視※2ができます。

監視対象ファイルのクローズチェック用タイムアウト時間設定機能※2

●

ファイル監視ジョブでクローズチェックのタイムアウト時間を設定します。

メール受信監視ジョブ

●

特定のメールを受信したときに終了します。

ログファイル監視ジョブ

●

JP1/Baseのログファイルトラップ機能と連携し，指定したログファイルに特定の情報が書き込まれたときに終了します。

Windowsイベントログ監視ジョブ

●

JP1/Baseのイベントログトラップ機能と連携し，指定したログファイルに特定の情報が書き込まれたときに終了します。

実行間隔制御ジョブ

●

指定した時間経過後に終了します。

メッセージキュー受信監視ジョブ

●

TP1/Message QueueまたはMQSeriesから特定のメッセージを受信したときにイベントジョブが終了します。

MSMQ受信監視ジョブ

●

Microsoft Message Queuingからの特定のメッセージを受信したときに終了します。

アクションジョブ

JP1イベント送信ジョブ

●

JP1イベントをJP1/Baseのイベントサービスに登録します。

メール送信ジョブ

●

メールを送信します。

JP1/Cm2状態通知ジョブ

●

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMに状態を通知します。

ローカル電源制御ジョブ

●

JP1/Power Monitorと連携し，ローカル電源制御ジョブを実行したサーバをシャットダウンします。

リモート電源制御ジョブ

●

JP1/Power Monitorと連携し，ネットワーク上のサーバの電源投入や，システムを終了します。

メッセージキュー送信ジョブ

●

TP1/Message QueueまたはMQSeriesのメッセージを送信します。

MSMQ送信ジョブ

●

Microsoft Message Queuingのメッセージを送信します。

ジョブネットコネクタ

●

ルートジョブネットを関連付けることでルートジョブネット同士の実行順序を制御します。

リモートジョブネット

×

自マネージャで定義したジョブネットを転送し，別マネージャ上で実行します。

起動条件

●

実行する日時をあらかじめ指定できない不定期なイベントに対して監視を行うための条件の指定を行います。

ジョブ種別（マネージャ実行）※3

○

ジョブ種別を選択します。

PCジョブ

×

Windowsサーバで処理を実行します。

UNIXジョブ

●

UNIXサーバで処理を実行します。

QUEUEジョブ

×

用途別のキューを作成し，用途に応じたキューに対してジョブを登録，実行します。

引き継ぎ情報設定ジョブ

●

先行ジョブが出力した標準出力の内容を切り出して，後続ジョブのパラメータとして引継ぎ実行します。

サブミットジョブ

×

JP/AJS3のデフォルトキューに対して，コマンド実行でキューにジョブを直接登録します。

カスタムジョブ

×

JP1/AJS3以外のプログラムがJP1/AJS3と連携して処理を実行します。

AWS連携ジョブ

×

AWSが提供するクラウドサービスと連携するカスタムジョブを実行します。

Azure連携ジョブ

×

Azureが提供するクラウドサービスと連携するカスタムジョブを実行する。

キューレスジョブ

×

ジョブを実行する際にキューを経由せず，ジョブを直接エージェントに送って実行します。

フレキシブルジョブ

×

クラウド上のオートスケール環境にある実行エージェントなどの直接エージェント管理していないサーバに対して実行します。

一斉実行機能

×

一つのジョブを複数の実行エージェントで一斉に実行します。

HTTP接続ジョブ

●

HTTPプロトコルでリクエストの送信およびレスポンスの受信を行います。

判定ジョブ

●

実行する条件に合致しているかどうかを判定します。

判定条件

終了コード

●

先行ジョブの終了コード(戻り値)と比較し，従属ジョブの制御を行います。

ファイル

●

指定したファイルがマネージャーホスト上に存在するか，しないかを判断し，従属ジョブの制御を行います。

変数（文字列）

●

ルートジョブネット，または先行ジョブから引き継いだ情報から判断し，従属ジョブの制御を行います。

変数（数値）

●

ルートジョブネット，または先行ジョブから引き継いだ情報から判断し，従属ジョブの制御を行います。

ORジョブ

●

イベントジョブを先行ジョブとして複数定義しておき，監視する事象がいずれかのイベントジョブで発生した際に後続ジョブを実行します。

イベントジョブ

JP1イベント受信監視ジョブ

●

JP1/Baseから条件に合致するイベントを受け取ったときに終了します。

ファイル監視ジョブ

●

条件に指定した特定のファイルが作成，削除，更新されたときに終了します。

監視対象ファイルのクローズチェック用タイムアウト時間設定機能※3

●

ファイル監視ジョブでクローズチェックのタイムアウト時間を設定します。

メール受信監視ジョブ

×

特定のメールを受信したときに終了します。

ログファイル監視ジョブ

×

JP1/Baseのログファイルトラップ機能と連携し，指定したログファイルに特定の情報が書き込まれたときに終了します。

Windowsイベントログ監視ジョブ

×

JP1/Baseのイベントログトラップ機能と連携し，指定したログファイルに特定の情報が書き込まれたときに終了します。

実行間隔制御ジョブ

●

指定した時間経過後に終了します。

メッセージキュー受信監視ジョブ

×

TP1/Message Queue またはMQSeries から特定のメッセージを受信したときにイベントジョブが終了します。

MSMQ受信監視ジョブ

×

Microsoft Message Queuingからの特定のメッセージを受信したときに終了します。

アクションジョブ

JP1イベント送信ジョブ

●

JP1イベントをJP1/Baseのイベントサービスに登録します。

メール送信ジョブ

×

メールを送信します。

JP1/Cm2状態通知ジョブ

×

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMに状態を通知します。

ローカル電源制御ジョブ

×

JP1/Power Monitorと連携し，ローカル電源制御ジョブを実行したサーバをシャットダウンします。

リモート電源制御ジョブ

×

JP1/Power Monitorと連携し，ネットワーク上のサーバの電源投入や，システムを終了します。

メッセージキュー送信ジョブ

×

TP1/Message QueueまたはMQSeriesのメッセージを送信します。

MSMQ送信ジョブ

×

Microsoft Message Queuingのメッセージを送信します。

ジョブネットコネクタ

●

ルートジョブネットを関連付けることでルートジョブネット同士の実行順序を制御します。

リモートジョブネット

×

自マネージャで定義したジョブネットを転送し，別マネージャ上で実行します。

起動条件

●

実行する日時をあらかじめ指定できない不定期なイベントに対して監視を行うための条件の指定を行います。

JP1/AJS3-Web Console機能

ジョブポータル

Web GUI制御

●

Webブラウザからユニットの監視や操作を行います。

Web GUI表示色変更

×

Web GUI上の各画面およびダイアログボックスの表示色を変更します。

Web GUIを使用するユーザ操作権限設定

×

ログインするJP1ユーザごとにWeb GUIで出来る操作を制限します。

最大同時セッション数

●

Web GUIに接続可能なセッション数を製品最大値に拡張します。

接続打ち切り時間

●

最後の通信から一定時間が経過した場合にJP1/AJS3 - ManagerからWeb GUIへの接続を打ち切る時間を設定します。

ログオン情報再利用＋共有セッション数

×

ログオン情報をセッションごとに再利用することで，デスクトップヒープの使用量の節約ができます。

自動更新間隔※2

●

ダッシュボード画面，リスト画面，モニタ画面などの画面の自動更新間隔を設定します。

セッションタイムアウト時間※2

●

無操作時のセッションタイムアウト時間を設定します。

長時間連続使用時のメッセージ表示※2

●

ログイン後25時間経過した場合のリロード要求メッセージの表示・非表示を選択できます。メッセージを非表示にした場合，ログイン後25時間経過時に自動で画面のリロードが行われます。

ダッシュボード画面

●

ユニットの監視や保留属性を設定します。

ユニット実行

●

ジョブネットの実行登録操作等を行います。

即時実行登録

●

実行予定を即時実行します。

計画実行登録

●

ジョブネットに定義したスケジュールに従って実行します。

確定実行登録

●

ジョブネットを登録した時点に定義されているスケジュールに従って，一定期間実行します。

実行登録解除

●

ルートジョブネットの実行登録の取り消しを行います。

実行予定追加

●

ルートジョブネットに確定スケジュールを追加します。

ユニット監視

実行状況監視

●

ジョブネットの実行状況を確認します。

業務進捗監視

●

監視対象日のルートジョブネット等の進行状況を確認します。

実行予定確認

●

ユニットの次回予定を確認します。

1ヶ月毎の実行スケジュール確認

●

一か月の実行スケジュールを確認します。

待ち合わせ条件の状態一覧表示

●

待ち合わせ条件の状態を一覧表示します。

ジョブネットコネクタの接続情報表示

●

ジョブネットコネクタの接続情報を表示します。

ユニット操作

●

ジョブ運用操作 (実行中止，再実行，保留/保留解除，計画一時変更等)を行います。

保留属性変更

●

ユニットの保留を設定・解除します。

中断

●

実行中のジョブネットを中断します。

強制終了

●

実行中のジョブネットを強制終了します。

再実行

●

ユニットを再実行します。

ジョブ状態変更

●

ジョブの状態を変更します。

計画一時変更（日時変更）

●

選択したユニットの実行予定の開始予定日時を変更します。

計画一時変更（即時実行）

●

選択したユニットの実行予定を即時実行します。

計画一時変更（実行中止）

●

選択したユニットの実行予定の実行を中止します。

計画一時変更（変更解除）

●

選択したユニットの実行予定の一時変更を解除します。

遅延監視変更

●

ユニットの遅延監視方法を変更します。

実行エージェント管理

●

実行エージェントの追加，削除，変更を行います。

GUI視認性強化

×

ツールバーの表示色を変更し，接続先を明確化します。

マネジメントポータル

Web GUI制御

×

WebブラウザーからJP1/AJS3のサービス状態を表示して監視を行う事ができるインタフェースです。

セッションタイムアウト時間

×

無操作時のセッションタイムアウト時間を設定します。

サマリ画面

×

JP1/AJS3の状態のサマリを表示する機能です。

スケジューラサービス一覧

×

接続したマネージャーホストにセットアップされているスケジューラサービスの一覧を表示する機能です。

スケジューラサービス詳細

×

スケジューラサービスのサマリステータスを表示する機能です。

ジョブ実行状況詳細ダイアログ

×

10分間（1分ごとの値を10個）のキューイングおよび実行中状態のジョブ数を表示する機能です。

イベントジョブの滞留状況詳細ダイアログ

×

ダイアログを表示した時点でマネージャーホストへのデータ送信頻度が高い実行ホスト名と起動条件付きジョブネット名を表示する機能です。

スケジューラサービス運用環境ダイアログ

×

スケジューラサービスの運用環境を表示する機能です。

データベース一覧

×

接続したマネージャーホストにセットアップされているデータベースの一覧を表示する機能です。

データベース詳細

×

データベースのサマリステータスを表示する機能です。

データベース構成情報ダイアログ

×

データベースのセットアップ内容を表示する機能です。

実行ホスト

×

ジョブ実行ホストのサマリステータスを表示する機能です。

サービス詳細ダイアログ

×

接続ホストのJP1/AJS3のサービスの起動状態を表示する機能です。

プロセス詳細ダイアログ

×

JP1/AJS3のプロセス起動状態を表示する機能です。

JP1/Base 機能(AJS3関連機能)

ユーザー認証機能

●

JP1/Baseの持つ認証サーバでユーザ認証を行います。

ユーザマッピング機能

●

JP1ユーザーとOSユーザーの対応付けを行います。

JP1管理者グループ

×

スーパーユーザ以外のOSユーザでもJP1/Baseを運用できようにします。

ユニットアクセス制限

ユニット所有者権限

●

ジョブやジョブネットに対して所有権限を付与することで，所有者権限を持っていないユーザからのアクセス，実行を防ぐようにします。

JP1資源グループ

●

JP1ユーザをグルーピングし，権限管理を行います。

実行ユーザ種別

●

ジョブ実行時のJP1ユーザを，ユニットの所有者かジョブネットを登録したユーザか選択します。

プラットフォーム連携

システム管理

●

JP1/IM3と連携します。

JP1/AJS3プラグイン

●

システム管理のJP1/IM3と連携するためにプラグインの導入を行います。

REST API接続（エージェント→ジョブ管理マネージャー）※2

API利用

●

任意のユーザーアプリケーションからジョブ管理のサービスを制御，参照します。

API分類

ユニット一覧取得

●

指定したユニットまたはユニット配下のジョブグループ,ジョブネット,およびジョブの情報を取得するAPIです。

ユニット情報取得

●

指定したユニットの情報を取得するAPIです。

実行結果詳細取得

●

実行が終了したユニットの実行結果の詳細を取得するAPIです

待ち合わせ条件の状態一覧取得

●

指定されたユニットの待ち合わせ条件と待ち合わせ条件に設定されている待ち合わせ対象ユニットの状態一覧を取得するAPIです。

計画実行登録

●

指定したジョブネットを計画実行登録するAPIです。

確定実行登録

●

指定したジョブネットを確定実行登録するAPIです。

即時実行登録

●

指定したジョブネットを即時実行登録するAPIです。

登録解除

●

指定した実行登録中のジョブネット登録を解除するAPIです。

保留属性変更

●

指定したユニットの保留属性を変更するAPIです。

遅延監視変更

●

指定した実行登録済みジョブネットの遅延監視設定を一時的に変更するAPIです。

ジョブ状態変更

●

指定したジョブの状態を変更するAPIです。

計画一時変更(日時変更)

●

指定した実行登録済みジョブネットの実行開始予定日時を一時的に変更するAPIです。

計画一時変更(即時実行)

●

指定した実行登録済みジョブネットの実行スケジュールを一時的に変更し即時実行するAPIです。

計画一時変更(実行中止)

●

指定した実行登録済みジョブネットの実行スケジュールを一時的に変更し実行を中止するAPIです。

計画一時変更(変更解除)

●

実行開始日時の一時変更および実行中止を解除し，変更前の情報に戻すAPIです。

中断

●

指定した実行中のルートジョブネットを中断するAPIです。

強制終了

●

指定した実行中のジョブおよびルートジョブネットを強制終了するAPIです。

再実行

●

指定したユニットを再実行するAPIです。

待ち合わせ状態変更

●

指定したユニットと待ち合わせ条件で指定した待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせ状態を一時的に変更するAPIです。

実行順序制御方式変更

●

指定したルートジョブネットの実行順序制御方式を一時的に変更するAPIです。

実行エージェント状況一覧取得

●

マネージャーホストに登録されている実行エージェントの状況一覧を取得するAPIです。

実行エージェント状況取得

●

マネージャーホストに登録されている実行エージェントの状況を取得するAPIです。

実行エージェント定義取得

●

マネージャーホストに登録されている実行エージェントの定義を取得するAPIです。

実行エージェント追加

●

マネージャーホストに実行エージェントを追加するAPIです。

実行エージェント削除

●

指定した実行エージェントをマネージャーホストから削除するAPIです。

実行エージェント設定変更

●

マネージャーホストに設定されている実行エージェントの設定を変更するAPIです。

実行エージェントの受付配信制限状態変更

●

マネージャーホストに登録されている実行エージェントに対して受付配信制限の状態を変更するAPIです。

実行エージェントの状態変更

●

マネージャーホストに登録されている実行エージェントに対して状態を変更するAPIです。

ジョブ配信遅延軽減機能通信状態確認

●

マネージャーホストでジョブ配信遅延における軽減機能の通信状態確認操作を行うAPIです。

実行エージェントグループ状況一覧取得

●

マネージャーホストに登録されている実行エージェントグループの状況一覧を取得するAPIです。

実行エージェントグループ定義取得

●

マネージャーホストに登録されている実行エージェントグループの定義を取得するAPIです。

実行エージェントグループ追加

●

マネージャーホストに実行エージェントグループを追加するAPIです。

実行エージェントグループ削除

●

指定した実行エージェントグループをマネージャーホストから削除するAPIです。

実行エージェントグループ設定変更

●

マネージャーホストに設定されている実行エージェントグループの設定を変更するAPIです。

実行エージェントグループの受付配信制限状態変更

●

マネージャーホストに登録されている実行エージェントグループに対して受付配信制限の状態を変更するAPIです。

実行エージェント除外,追加,優先順位変更

●

マネージャーホストに登録されている実行エージェントグループに対して，実行エージェントの除外,追加,または優先順位の変更をするAPIです。

バージョン情報取得

●

製品のバージョン情報を取得するAPIです。

JP1/AJS3 - Managerプロトコルバージョン取得

●

接続先JP1/AJS3 - Manager のプロトコルのバージョンを取得するAPIです。

REST API接続（ジョブ管理マネージャー→エージェント）※3

●

ジョブからREST API接続で外部のアプリケーションが公開しているAPIを利用することができる機能です。

（凡例）

●：提供あり

○：提供ありだが一部制約あり

×：提供なし

注※1　JP1/IM3からJP1/AJS3 - CSAへのシングルサインオンはサポートされていません。

注※2　JP1 Cloud Service V01-10以降で利用できます。

注※3　JP1 Cloud Service V01-12以降で利用できます。

注※4　JP1 Cloud Service V02-00以降で利用可能です。

付録C　各バージョンの変更内容

各バージョンでの変更点を次に示します。

付録C.1　02-10の変更内容

メンテナンス日時変更機能の説明を追加した。

ジョブ実行エージェントの前提ソフトウェアを訂正した。

JP1/Baseイベント連携用のポートを追加した。

WebブラウザーにJP1/AJS3 - Web Consoleのインターネット接続用URLを指定して接続する方法を追加した。

イベントガイド情報ファイルの操作方法を訂正した。

付録C.2　02-01の変更内容

イベントガイド情報ファイルの操作方法を追加した。

インターネット接続・利用時の通信エラーについて追加した。

付録C.3　02-00の変更内容

システム構成にインターネット接続の説明を追加した。

サービスポータルへのインターネット接続用のポートを追加した。

ジョブ管理クラウド連携の説明を追加した。

ジョブ管理の利用における前提内容の値を変更した。

ジョブ管理の機能提供有無を訂正した。

付録C.4　01-12の変更内容

ジョブ管理マネージャー上でのジョブ実行の説明を追加した。

リソース拡張オプションなしにおけるジョブ実行の想定数を変更した。

REST API接続の説明を追加した。

判定ジョブの機能提供有無を訂正した。

ジョブ管理プラットフォームの「高信頼モデル」における系切り替えへの注意事項を追加した。

付録C.5　01-11の変更内容

ジョブ管理プラットフォーム - エージェントの適用OSにWindows Server 2022を追加した。

ジョブ管理プラットフォームに設定されているパラメータClientConnectTimeoutの設定値を訂正した。

付録C.6　01-10の変更内容

REST API接続をサポートした。

JP1/AJS3に新規に追加された機能をサポートした。

本サービスとAzure環境とを接続する場合の説明を追加した。

付録C.7　01-01の変更内容

前提ソフトウェアとして選択可能なWebブラウザーにMicrosoft Edgeを追加した。

付録D　このマニュアルの参考情報

付録D.1　製品名の表記

表記

正式名称

JP1/AJS3

JP1/Automatic Job Management System 3

JP1/IM

JP1/Integrated Management

JP1/IM

JP1/IM2

JP1/Integrated Management 2

JP1/IM3

JP1/Integrated Management 3

Linux

CentOS 6（x64）

CentOS 6 (x64)

CentOS 7

CentOS 7

CentOS 8

CentOS 8

Linux 6.1（x64）

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6.1 (64-bit x86_64)

Linux 7.1

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 7.1

Linux 8.1

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 8.1

Oracle Linux 6（x64）

Oracle Linux(R) Operating System 6 (x64)

Oracle Linux 7

Oracle Linux(R) Operating System 7

Oracle Linux 8

Oracle Linux(R) Operating System 8

SUSE Linux 12

SUSE Linux(R) Enterprise Server 12

SUSE Linux 15

SUSE Linux(R) Enterprise Server 15

付録E　用語解説

（英字）

JP1/AJS3

業務を自動的に運用するためのプログラムです。処理を順序付けて定期的に実行したり，特定の事象が発生したときに処理を開始したりできます。

JP1/Base

JP1/AJS3の前提プログラムです。JP1/AJS3を使ったシステムを導入する場合，JP1ユーザーの操作の権限を設定できます。

JP1イベント

システムで発生した事象をJP1で管理するための情報です。このマニュアルではイベントと略している場合もあります。

JP1ユーザー

JP1を使用するためのユーザーです。

（ア行）

オンプレミス

自社内の管理する設備に情報システムのハードウェアを設置して運用する形態のことです。

（カ行）

クラウドサービス

クラウドコンピューティングの形態で運用し利用者提供しているサービスです。

（サ行）

サービスポータル

JP1 Cloud Serviceが提供する，お客様がセルフサービスで操作可能なGUIプログラムです。

ジョブ

JP1/AJS3における，業務処理の最小単位です。

ジョブ管理ビューアー

ジョブ管理マネージャーを操作するための機能です。主に以下の構成物から構成されます。

JP1/AJS3 - View

ジョブ管理マネージャー

複数の業務の内容と実行順序を定義し，保存した定義を自動で実行することによって，業務の運用を管理する機能です。主に以下の構成物から構成されます。

JP1/AJS3 - Manager

JP1/Base

ジョブグループ

ジョブネットをまとめたり分類したりして体系的に管理するためのグループです。

ジョブ実行エージェント

ジョブ管理マネージャーから指示されたジョブを実行する機能です。主に以下の構成物から構成されます。

JP1/AJS3 - Agent

JP1/Base

ジョブ管理マネージャー側で管理される，ジョブの実行先に関する設定を示す場合もあります。

ジョブネット

実行順序を関連づけたジョブの集まりです。ジョブネットを実行すると，ジョブネット中のジョブが実行順序に従って自動的に実行されます。

（ヤ行）

ユニット

JP1/AJS3における，自動化する業務を構成する一つ一つの要素(ジョブグループ，ジョブネット，ジョブなど)です。

索引

J

JP1/AJS3との機能差異[1]

JP1/AJS3〔用語解説〕[1]

JP1/AJS3 - Agentへの設定推奨パラメータ[1]

JP1/AJS3 - Definition Assistantへの設定推奨パラメータ[1]

JP1/AJS3 - Definition Assistantへの設定必要パラメータ[1]

JP1/Base〔用語解説〕[1]

JP1イベント〔用語解説〕[1]

JP1ユーザー認証統合[1]

JP1ユーザー〔用語解説〕[1]

い

インターネット経由でJP1/AJS3 - Web Consoleへ接続（V02-00以降）[1]

インターネット経由でREST APIを発行する（V02-00以降）[1]

インターネット経由でのREST API操作（V02-00以降）[1]

お

オンプレミス〔用語解説〕[1]

き

機能の提供有無[1]

業務の監視[1]

業務の再実行[1]

業務の実行[1]

業務の自動化[1]

業務の定義[1]

業務の定義の修正[1]

こ

構築の流れ[1]

さ

サービスポータル〔用語解説〕[1]

サービス利用ユーザーの作成[1]

サービス連携情報の操作（V02-00以降）[1]

サービス連携ジョブの運用（V02-00以降）[1]

サービス連携ジョブの定義（V02-00以降）[1]

サービス連携ジョブの利用方法（V02-00以降）[1]

サービス連携ジョブ利用の準備（V02-00以降）[1]

し

システム管理との連携[1]

システム構成[1]

ジョブ管理クラウド連携の利用方法[1]

ジョブ管理で転送するJP1イベント[1]

ジョブ管理で利用するポート番号[1]

ジョブ管理に設定されているパラメータ[1]

ジョブ管理の概要[1]

ジョブ管理の機能[1]

ジョブ管理の利用における前提内容[1]

ジョブ管理の利用方法（応用編）[1]

ジョブ管理の利用方法（基本編）[1]

ジョブ管理ビューアーのインストール[1]

ジョブ管理ビューアーの構築[1]

ジョブ管理ビューアーのセットアップ[1]

ジョブ管理ビューアー〔用語解説〕[1]

ジョブ管理マネージャー上

ジョブ実行の仕組み[1]

ジョブを実行するための手順[1]

ジョブ管理マネージャーにログイン（JP1/AJS3 - View）[1]

ジョブ管理マネージャーにログイン（Webブラウザー）[1]

ジョブ管理マネージャー〔用語解説〕[1]

ジョブ管理を利用するための構築[1]

ジョブグループ〔用語解説〕[1]

ジョブ実行エージェント登録[1]

ジョブ実行エージェントのインストール[1]

ジョブ実行エージェントの構築[1]

ジョブ実行エージェントのセットアップ[1]

ジョブ実行エージェント〔用語解説〕[1]

ジョブネット〔用語解説〕[1]

ジョブ〔用語解説〕[1]

す

スタンダードとエンタープライズとの差異[1]

せ

前提ソフトウェア[1]

は

パラメータ[1]

ふ

プロアクティブ監視[1]

も

モニター起動[1]

ゆ

ユニット〔用語解説〕[1]