JP1 Cloud Service サービスポータル 利用ガイド

JCSM03-0101-01

前書き

対象製品

●プラットフォーム共通サービス - Base

SD-527318003 JP1 Cloud Service/Platform Common Service - Base 01-01

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，JP1は，株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Amazon Web Services，『Powered by Amazon Web Services』ロゴ，AWSは，米国および/またはその他の諸国における，Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

Excelは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Edgeは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

OracleおよびJavaは，オラクルおよびその関連会社の登録商標です。

Red Hat is a registered trademark of Red Hat, Inc. in the United States and other countries. Red Hatは，米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc.の登録商標です。

Red Hat Enterprise Linux is a registered trademark of Red Hat, Inc. in the United States and other countries. Red Hat Enterprise Linuxは，米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc.の登録商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

本サービスポータルでは，下記のソフトウェアを利用しています。

1．Apache ライセンス

本製品にはApache Software Foundation（https://www.apache.org/）が開発したソフトウェアが含まれています。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation（https://www.apache.org/）.

マイクロソフト製品のスクリーンショットの使用について

マイクロソフトの許可を得て使用しています。

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

正式名称

Excel

Microsoft(R) Excel

Internet Explorer

Windows(R) Internet Explorer(R)

発行

2021年7月　JCSM03-0101-01

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2021, Hitachi, Ltd.

奥付

マニュアル発行元

株式会社 日立製作所

〒100‒8280　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

変更内容

変更内容(JCSM03-0101-01)　JP1 Cloud Service　01-01

追加・変更内容

変更個所

Microsoft Edgeをサポート対象とした。

1.1

エクスポートしてダウンロードできるログの改行コードを変更した。

9.1.2，12.1.2

ユーザー管理機能の仕様を次の通り変更した。

ユーザー作成・編集，チーム作成・編集の入力時の制限事項を一部削除した。

パスワードの変更禁止期間を変更した。

ポータルユーザー操作ログの出力形式・内容を変更した。

11.1.3，11.1.4，11.1.9，11.2.2，11.2.3，12.1.2

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，JP1 Cloud Serviceで提供するサービスポータルの機能および操作について説明したものです。

対象読者

このマニュアルは次の方にお読みいただくことを前提に説明しています。

サービスポータルの利用方法や操作方法について知りたい方

サービスポータルを利用してシステムを運用しようと考えている方，または運用するために設計する方

サービスポータルを利用してシステムを運用する方

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章と付録から構成されています。

第1章　サービスポータル概要

サービスポータルの概要について説明しています。

第2章　ユーザー認証と操作権限

サービスポータルのユーザー認証と操作権限について説明しています。

第3章　プラットフォーム

プラットフォームのメニューで提供する機能について説明しています。

第4章　ネットワーク

ネットワークのメニューで提供する機能について説明しています。

第5章　接続ホストの表示，切り替え

接続ホストの表示，切り替えの機能について説明しています。

第6章　利用状況

利用状況のメニューで提供する機能について説明しています。

第7章　JP1管理基盤

JP1管理基盤のメニューで提供する機能について説明しています。

第8章　ジョブスケジューラー

ジョブスケジューラーのメニューで提供する機能について説明しています。

第9章　ファイル

ファイルのメニューで提供する機能について説明しています。

第10章　タスク

タスクのメニューで提供する機能について説明しています。

第11章　ユーザー管理

ユーザー管理のメニューで提供する機能について説明しています。

第12章　ログ管理

ログ管理のメニューで提供する機能について説明しています。

第13章　その他，共通

サービスポータルのその他の共通機能について説明しています。

第14章　注意事項・制限事項

サービスポータルの注意事項・制限事項について説明しています。

付録A　設定パラメータ・ツール

JP1の設定パラメータシートおよび設定作業をサポートするためのツールについて説明しています。

付録B　各バージョンの変更内容

各バージョンの変更内容について説明しています。

付録C　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報について説明しています。

付録D　用語解説

このマニュアルで使用する用語について説明しています。

1　サービスポータル概要

サービスポータルの概要について説明します。サービスポータルでは，サービス利用における定型作業を支援し，運用作業を効率化する機能を提供します。

1.1　利用可能なWebブラウザー

サービスポータルをご利用可能なWebブラウザーを以下に示します。

Windows(R) Internet Explorer(R) 11

Firefox(R) ESR 78

Google Chrome 86以降

Microsoft Edge 88以降

1.2　機能概要

サービスポータルで提供する機能の一覧を以下に示します。

カテゴリ

機能

説明

ユーザー認証と操作権限

ログインとログアウト

不正なユーザーによるアクセスを防止するためにログイン認証を行います。

ログインユーザーの情報表示

ログインしているポータルのユーザーの情報を表示できます。

ログインユーザーのパスワード変更

ログインしているポータルのユーザーのパスワードを変更できます。

プラットフォーム

提供するファイルの表示，ダウンロード

サービスから共通的に提供するファイルを表示して，ダウンロードできます。ダウンロードできる主なファイルは以下です。

サービス利用ガイド（マニュアル）

マネージャーの表示

サービスで提供されるマネージャーホストの情報を表示できます。

マネージャーからのジョブ定義のエクスポート

JP1/AJS3（ジョブスケジューラー）のマネージャーからジョブ定義をエクスポートできます。

マネージャーへのジョブ定義のインポート

JP1/AJS3（ジョブスケジューラー）のマネージャーにジョブ定義をインポートできます。

ネットワーク

ルートの表示

サービスで提供されるマネージャーとの通信に利用されるルート（経路）情報を表示できます。

ルートの追加

ルートを追加できます。

ルートの削除

ルートを削除できます。

接続ホストの表示，切り替え

操作対象ホストの表示，切り替え

JP1関連の機能について，接続して操作対象とするホストを選択して切り替えることができます。

利用状況

メトリクスの表示

マネージャーのCPU使用率，メモリ使用率といった利用状況（メトリクス）をグラフで表示して確認できます。

JP1管理基盤

JP1ユーザーの表示

JP1ユーザーの情報を表示できます。

JP1ユーザーの新規作成

JP1ユーザーを新規に作成できます。

JP1ユーザーの編集

JP1ユーザーの操作権限を変更できます。

JP1ユーザーの削除

JP1ユーザーを削除できます。

JP1ユーザーのパスワード変更

JP1ユーザーのパスワードを変更できます。

hosts情報の表示

hosts情報を表示できます。

hosts情報の新規登録

hosts情報を新規に登録できます。

ジョブスケジューラー

実行エージェントの表示

実行エージェントの情報を表示できます。

実行エージェントの新規作成

実行エージェントを新規に作成できます。

実行エージェントの編集

実行エージェントを編集できます。

実行エージェントの削除

実行エージェントを削除できます。

ファイル

ログの表示

サービスから提供可能な以下のログを表示できます。

統合トレースログ

実行操作ログ

ログのエクスポート，ダウンロード

ログの内容をエクスポートしてダウンロードできます。

ホストに紐づくファイルの表示，ダウンロード

サービスから提供する，操作対象のホストに紐づくファイルを表示して，ダウンロードできます。ダウンロードできる主なファイルは以下です。

エージェントセットアップ支援ツール

タスク

タスク表示

実行されたタスクの実行状況や実行履歴を表示できます。

ユーザー管理

ユーザーの表示

ポータルのユーザーの情報を表示できます。

ユーザーの新規作成

ポータルのユーザーを新規に作成できます。

ユーザーの編集

ポータルのユーザーの情報や権限を編集できます。

ユーザーの削除

ポータルのユーザーを削除できます。

アカウントのロック解除

ロック状態を解除できます。

パスワードのリセット

パスワードをリセットできます。

チームの表示

チームの情報を表示できます。

チームの新規作成

チームを新規に作成できます。

チームの編集

チームの情報を編集できます。

チームのメンバー変更

チームのメンバーを変更できます。

チームの削除

チームを削除できます。

ログ管理

管理者向けログの表示

管理者向けにサービスから提供可能な以下のログを表示できます。

ポータルユーザー操作ログ

管理者向けログのエクスポート，ダウンロード

管理者向けのログの内容をエクスポートしてダウンロードできます。

その他，共通

お知らせの表示

サービス提供者からのお知らせを表示できます。

用語集の表示

用語集を表示できます。

1.3　利用方法の概要

サービスポータルの利用方法の概要について説明します。

1.3.1　サービスポータルへのログイン

Webブラウザーを起動して，サービスポータルのURLにアクセスします。

ユーザーIDとパスワードを入力して，ログインします。

サービスポータルのURLや，初期提供されるユーザーIDと初期パスワードは，ご契約情報一覧にてお知らせする接続情報でご確認ください。

注意事項

Webブラウザーの設定で，アクセス先のサーバーであるWebサイトを［信頼済みサイト］に追加してください。また，［信頼済みサイト］に「about:blob」を追加してください。追加の際，Internet Explorerでは「このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認（https:）を必要とする」のチェックを外す必要があります。

初回のログイン時には，ログインユーザーのパスワードの変更が必要です。

ログインやログイン後の画面についての詳細は，「2 ユーザー認証と操作権限」を参照してください。また，サービスポータルのユーザーの権限については，「2.5 提供する機能とユーザーの権限の関係」を参照してください。

1.3.2　チームの作成

ポータル管理者は，最初にチームを作成します。ポータルのチーム管理者および利用者は，チームの作成はしないため，本節の内容を確認する必要はありません。

チームは，ポータルのユーザーのグルーピングのために利用できます。ポータルのユーザーの一覧画面に表示されるチーム名でフィルタリングやソートをすることで，ポータルのユーザーの絞り込みや検索に利用できます。

また，チームは，環境種別（開発環境，本番環境など）と関連付けることができます。チーム管理者は，自身が所属するチームの情報表示とチームのメンバーに対するユーザー操作だけを実行できます。加えて，関連付けを行うことで，そのチームのチーム管理者は関連付く環境の管理者としても振る舞うことができます。例えば，チームAを本番環境に関連付け，チームBを開発環境に関連付けた場合，チームAのチーム管理者はユーザー作成・編集時に本番環境のホストに対してだけ権限を設定可能です。一方，チームBのチーム管理者は開発環境のホストに対してだけ権限を設定できます。このように，チームに環境種別を関連付けることで，扱いが異なる環境ごとにユーザーを分離して運用することができます。なお，この分離の運用において，ポータル管理者が不要な場合にはサービス窓口までお問い合わせください。

［管理］画面に移動し，［管理］画面のナビメニュー［ユーザー管理］−［チーム一覧］のチーム一覧画面から，［新規作成］ボタンをクリックして起動するダイアログに必要な情報を入力してチームを作成してください。

なお，デフォルトで1つのチームが作成された状態で提供されます。このチーム名を［編集］ボタンから編集してご利用いただくこともできます。

チームの管理機能として，情報表示，新規作成，編集，メンバー変更，削除があります。

チームの操作方法の詳細は，「11.2 チーム一覧」を参照してください。

1.3.3　ポータルのユーザーの作成

ポータルの管理者は，次にサービスポータルを利用するために必要なポータルのユーザーを作成します。ポータルの利用者は，ポータルのユーザーは作成しないため，本節の内容を確認する必要はありません。

［管理］画面に移動し，［管理］画面のナビメニュー［ユーザー管理］−［ユーザー一覧］のユーザー一覧画面から，［新規作成］ボタンをクリックして起動するウィザードに必要な情報を入力してポータルのユーザーを作成してください。

以下のユーザー情報の入力画面で，チーム名，ユーザー名（氏名，ローマ字氏名），作成するユーザーに与えるサービスポータル上の権限を選択します。

次の環境利用設定の入力画面で，提供されるホスト・環境種別ごとに，作成するユーザーに与える権限を選択します。

次の確認画面で，作成前に内容を確認してユーザーを作成します。作成したユーザーや初期パスワードの利用者への通知は，管理者が適切な手段で行ってください。

ユーザーの管理機能として，情報表示，新規作成，編集，削除，チームメンバー変更，ロック解除，パスワードリセットがあります。

ポータルのユーザーの操作方法の詳細は，「11.1 ユーザー一覧」を参照してください。また，サービスポータル上の権限や，提供されるホストごとの権限およびネットワークの権限については，「2.5 提供する機能とユーザーの権限の関係」を参照してください。

1.3.4　ファイルの取得

サービスから提供するファイルをダウンロードできます。

すべてのポータルのユーザーに共通的に提供するファイルを取得する場合，［JP1］画面に移動し，［JP1画面］のナビメニュー［プラットフォーム］−［提供ファイル一覧］の提供ファイル一覧画面から，サービス利用ガイド（マニュアル）などを取得することができます。

ファイルの取得方法の詳細は，「3.1 提供ファイル一覧」を参照してください。

また，サービスで提供されるホストに紐づくファイルを取得する場合，［JP1］画面に移動し，［接続ホスト切替］ボタンをクリックして，表示対象とするホストを選択して切り替えます。切り替え後，［JP1画面］のナビメニュー［ファイル］−［提供ファイル一覧］の提供ファイル一覧画面から，現在選択している表示対象ホストに紐づくファイル（エージェントセットアップ支援ツールなど）を取得することができます。

ホストに紐づくファイルの取得方法の詳細は，「9.2 提供ファイル一覧」を参照してください。

1.3.5　マネージャーの操作

サービスで提供されるマネージャーホストについて，情報表示，ジョブ定義のエクスポート，ジョブ定義のインポートができます。例えば，開発環境のJP1/AJS3（ジョブスケジューラー）のマネージャーから開発したジョブ定義をエクスポートし，本番環境のJP1/AJS3（ジョブスケジューラー）のマネージャーにジョブ定義をインポートすることで，マネージャー間でジョブ定義を移行・配布することができます。

［JP1］画面に移動し，［JP1］画面のナビメニュー［プラットフォーム］−［マネージャー一覧］のマネージャー一覧画面から，サービスで提供されるマネージャーホストの情報表示やジョブ定義のエクスポートなどの操作ができます。

マネージャーの操作方法の詳細は，「3.2 マネージャー一覧」を参照してください。

1.3.6　ネットワークの操作

サービスで提供されるマネージャーとの通信に利用されるルート（経路）情報の表示，追加，削除ができます。ルート情報は，サービス側のネットワークからお客様環境のネットワークへの通信のルーティングのために設定が必要になります。

［JP1］画面に移動し，［JP1］画面のナビメニュー［ネットワーク］−［ルート一覧］のルート一覧画面から，利用権限がある環境種別のルート情報の表示や追加などの操作ができます。

ルートの操作方法の詳細は，「4.1 ルート一覧」を参照してください。

1.3.7　利用状況の表示

サービスで提供されるホストについて，マネージャーのCPU使用率，メモリ使用率といった利用状況（メトリクス）をグラフで表示して確認できます。

［JP1］画面に移動し，［接続ホスト切替］ボタンをクリックして，表示対象とするホストを選択して切り替えます。切り替え後，［JP1］画面のナビメニュー［利用状況］−［メトリクス］のメトリクス画面から，現在選択している表示対象ホストの利用状況（メトリクス）を確認できます。

メトリクスの表示方法の詳細は，「6.1 メトリクス」を参照してください。

1.3.8　JP1ユーザーの操作

サービスで提供されるホストについて，JP1ユーザーの情報表示，新規作成，編集，削除，パスワード変更ができます。

［JP1］画面に移動し，［接続ホスト切替］ボタンをクリックして，表示・操作対象とするホストを選択して切り替えます。切り替え後，［JP1］画面のナビメニュー［JP1管理基盤］−［JP1ユーザー一覧］のJP1ユーザー一覧画面から，現在選択している表示・操作対象ホストのJP1ユーザーの情報表示や新規作成などの操作ができます。

JP1ユーザーの操作方法の詳細は，「7.1 JP1ユーザー一覧」を参照してください。

1.3.9　hosts情報の操作

サービスで提供されるホストについて，エージェントとして使用するためにマネージャーに登録されているサーバーのhosts情報の表示，新規登録ができます。hosts情報は，マネージャーとエージェント間で通信する際の名前解決のために登録が必要になります。

［JP1］画面に移動し，［接続ホスト切替］ボタンをクリックして，表示・操作対象とするホストを選択して切り替えます。切り替え後，［JP1］画面のナビメニュー［JP1管理基盤］−［hosts情報一覧］のhosts情報一覧画面から，現在選択している表示・操作対象ホストのhosts情報の表示や新規登録の操作ができます。

hosts情報の操作方法の詳細は，「7.2 hosts情報一覧」を参照してください。

1.3.10　実行エージェントの操作

サービスで提供されるJP1/AJS3（ジョブスケジューラー）のマネージャーホストについて，実行エージェントの情報表示，新規作成，編集，削除ができます。

［JP1］画面に移動し，［接続ホスト切替］ボタンをクリックして，表示・操作対象とするホストを選択して切り替えます。切り替え後，［JP1］画面のナビメニュー［ジョブスケジューラー］−［実行エージェント一覧］の実行エージェント一覧画面から，現在選択している表示・操作対象ホストの実行エージェントの情報表示や新規作成などの操作ができます。

実行エージェントの操作方法の詳細は，「8.1 実行エージェント一覧」を参照してください。

1.3.11　ログの取得

サービスで提供されるホストについて，統合トレースログなどをエクスポートしてダウンロードできます。

［JP1］画面に移動し，［接続ホスト切替］ボタンをクリックして，表示・操作対象とするホストを選択して切り替えます。切り替え後，［JP1］画面のナビメニュー［ファイル］−［ログ一覧］のログ一覧画面から，現在選択している表示・操作対象ホストのログを取得することができます。

ログの取得方法の詳細は，「9.1 ログ一覧」を参照してください。

1.3.12　管理者向けログの取得

ポータルの管理者向けに，ポータルのユーザーの操作履歴が出力されているポータルユーザー操作ログをエクスポートしてダウンロードできます。

［管理］画面のナビメニュー［ログ管理］−［ログ一覧］のログ一覧画面から，ログを取得することができます。

管理者向けログの取得方法の詳細は，「12.1 ログ一覧」を参照してください。

1.3.13　タスクの表示

ポータルから各種実行操作をしたとき，これら操作はタスクとして登録されます。

［タスク］画面を選択すると表示されるタスク一覧画面から，実行されたタスクの実行状況や実行履歴を参照することができます。

タスクの表示方法の詳細は，「10 タスク」を参照してください。

2　ユーザー認証と操作権限

サービスポータルのユーザー認証と操作権限について説明します

2.1　ログインとログアウト

2.1.1　ログイン手順

ログインする手順を次に示します。

Webブラウザーを起動して，サービスポータルのURLにアクセスします。

ログイン画面で，［ユーザーID］と［パスワード］を入力したあと，［ログイン］ボタンをクリックします。

［ユーザーID］と［パスワード］には1〜255バイトの任意文字列（文字種チェックなし）を指定可能です。なお，［ユーザーID］にはユーザーごとに割り当てられたユーザーIDを指定します。

ログイン画面に表示する各エリアの説明を以下に示します。

項目

説明

通知エリア

システムメンテナンスによるサービス停止など，サービス提供元からのお知らせが表示されます。

エラー詳細エリア

ログイン画面を表示した直後はこのエリアは表示されません。

ログインに失敗したときにこのエリアが表示され，エラーの詳細が表示されます。

ログインに成功すると，以下のメイン画面が表示されます。

メイン画面の構成を以下に示します。

画面

説明

共通

画面上部で共通的な以下の機能を提供します。

お知らせの表示（［お知らせ］ボタン）

用語集の表示（［用語集］ボタン）

ログインユーザーの情報表示（「現在のユーザー」で示されたユーザーIDのリンク）

ログインユーザーのパスワード変更（［パスワード変更］ボタン）

ログアウト（［ログアウト］ボタン）

JP1

JP1関連の以下機能を提供します。接続ホストの表示，切り替え以降の機能は，提供されるホストごとに切り替えて表示できます。

プラットフォーム

ネットワーク

接続ホストの表示，切り替え

利用状況

JP1管理基盤

ジョブスケジューラー

ファイル

タスク

タスク表示の機能を提供します。

管理

ユーザー管理とログ管理の機能を提供します。

ログインユーザーが，チーム管理者またはポータル管理者のときに表示されます。

補足事項

Webブラウザーの設定で，アクセス先のサーバーであるWebサイトを［信頼済みサイト］に追加してください。また，［信頼済みサイト］に「about:blob」を追加してください。追加の際，Internet Explorerでは［このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認（https:）を必要とする］のチェックを外す必要があります。

日時（最終更新日時など）の表示は，Webブラウザーの環境に応じて表示されます。日時の説明の中でタイムゾーンが指定されている場合は，そのタイムゾーンで表示されます。

2.1.2　ログアウト手順

ログアウトする場合は，メイン画面の右上の［ログアウト］ボタンをクリックします。ログアウトすると，ログイン画面が表示されます。

2.2　サービスポータルのユーザー

2.2.1　ユーザーIDについて

ユーザーIDは以下の仕様になります。ローマ字小文字の姓と名をピリオドでつなぎます。重複時は前0なしの2からの連番を付与します。

<ローマ字姓(小文字)>.<ローマ字名(小文字)><2からの連番(重複時のみ。前0なし)>

サービスポータルからユーザーを新規作成した場合，入力情報のローマ字姓およびローマ字名からIDを自動生成して登録します。

2.2.2　パスワードについて

ユーザーは新規登録時に固定の初期パスワードを与えられ，サービスポータルへの初回ログイン時にパスワードを変更後，サービスポータルをご利用いただけます。作成したユーザーや初期パスワードの利用者への通知は，チーム管理者またはポータル管理者（ユーザーを作成した管理者）が適切な手段で通知を行ってください。また，利用者が変更後のパスワードを忘れてしまった場合などを考慮し，チーム管理者およびポータル管理者向けに，指定したユーザーのパスワードを初期パスワードにリセットする機能を提供します。

2.2.3　ユーザーのロックアウトについて

ログインするユーザーは，サービスのパスワードポリシーに基づいて，6回以上間違ったパスワードを入力するとアカウントがロックアウトされます。ロックアウトされると，30分経過するまでログイン不可の状態となります。このロックアウトをサービスポータルから解除いただくために，チーム管理者およびポータル管理者向けに，指定したユーザーのロックを解除する機能を提供します。

2.3　ログインユーザーの情報表示

ログインユーザーの詳細情報は，メイン画面の右上の「現在のユーザー」で示されたユーザーIDのリンクをクリックすると表示されます。

表示する項目と説明を以下に示します。

注意

Webブラウザーの表示倍率によっては，接続ホストの権限設定およびネットワークの権限設定の表右部に縦スライドバーが表示されることがあります。操作や動作に影響はありません。

カテゴリ

項目

説明

ユーザー情報

ユーザーID

ユーザーごとに割り当てられたユーザーIDが表示されます。

チーム名

ユーザーが所属するチーム名が表示されます。

氏名

ユーザーの氏名が以下の形式で表示されます。

形式

姓△名

（凡例）△：半角空白

ローマ字氏名

ローマ字氏名が表示されます。

権限

サービスポータルでのユーザーの権限が表示されます。

利用者

チーム管理者

ポータル管理者

環境利用設定

接続ホストの権限設定

提供されるホストごとに設定されている権限を表示します。権限は以下のどれかが表示されます。

利用しない

参照

運用

管理

ネットワークの権限設定

提供される環境種別ごとに設定されているネットワークの権限を表示します。以下のどれかが表示されます。

利用しない

利用する

2.4　ログインユーザーのパスワード変更

ログインユーザーのパスワード変更は，メイン画面の右上の［パスワード変更］ボタンから行います。［パスワード変更］ボタンをクリックすると表示される以下のダイアログから変更を実施してください。

入力項目には1〜255バイトの任意文字列（文字種チェックなし）を指定可能です。

新しいパスワードは，サービスのパスワードポリシーを満たしている必要があります。パスワードポリシーの詳細は「11.1.9 ユーザー管理ポリシーに関する注意事項」を参照してください。

2.5　提供する機能とユーザーの権限の関係

ユーザーの権限には，以下の種類があります。

ポータルの権限は，提供されるサービスポータル上の権限になります。

接続ホストごとの権限は，JP1関連の機能について，サービスから提供されるホストごとに設定できる権限になります。

ネットワークの権限は，ネットワーク関連の機能について，サービスから提供される環境種別ごとに設定できる権限になります。

カテゴリ

権限の種類

説明

ポータルの権限

ポータル管理者

サービスポータルの管理者権限があります。

チーム管理者

サービスポータルのチーム管理者権限があります。

利用者

サービスポータルの利用者権限があります。

接続ホストごとの権限

管理

対象ホストについて利用でき，管理権限があります。

運用

対象ホストについて利用でき，運用権限があります。

参照

対象ホストについて利用でき，参照権限があります。

利用しない

対象ホストについて利用できません。

ネットワークの権限

利用する

対象の環境種別に対してネットワーク関連の操作を実施できます。

利用しない

対象の環境種別に対してネットワーク関連の操作は実施できません。

提供する機能とユーザーの権限の関係を以下に示します。

「ポータルの権限」と「接続ホストごとの権限」および「ネットワークの権限」を足し合わせたものが，そのユーザーでできることになります。

権限がない機能については，非表示や非活性となり，操作できません。

サービスポータルの機能

ユーザー権限

備考

ポータルの権限

接続ホストごとの権限

ネットワークの権限

ポータル管理者

チーム管理者

利用者

管理

運用

参照

利用しない

利用する

利用しない

ユーザー認証と操作権限

ログインとログアウト

○

○

○

■

■

■

■

■

■

ログインユーザーの情報表示

○

○

○

■

■

■

■

■

■

ログインユーザーのパスワード変更

○

○

○

■

■

■

■

■

■

プラットフォーム

提供するファイルの表示，ダウンロード

○

○

○

■

■

■

■

■

■

マネージャーの表示

■

■

■

○

○

○

−

■

■

マネージャーからのジョブ定義のエクスポート

■

■

■

○

○

−

−

■

■

マネージャーへのジョブ定義のインポート

■

■

■

○

○

−

−

■

■

ネットワーク

ルートの表示

■

■

■

■

■

■

■

○

−

ルートの追加

■

■

■

■

■

■

■

○

−

ルートの削除

■

■

■

■

■

■

■

○

−

接続ホストの表示，切り替え

操作対象ホストの表示，切り替え

■

■

■

○

○

○

−

■

■

利用状況

メトリクスの表示

■

■

■

○

○

○

−

■

■

JP1管理基盤

JP1ユーザーの表示

■

■

■

○

○

○

−

■

■

JP1ユーザーの新規作成

■

■

■

○

−

−

−

■

■

JP1ユーザーの編集

■

■

■

○

−

−

−

■

■

JP1ユーザーの削除

■

■

■

○

−

−

−

■

■

JP1ユーザーのパスワード変更

■

■

■

○

○

−

−

■

■

hosts情報の表示

■

■

■

○

○

○

−

■

■

hosts情報の新規登録

■

■

■

○

−

−

−

■

■

ジョブ

スケジューラー

実行エージェントの表示

■

■

■

○

○

○

−

■

■

実行エージェントの新規作成

■

■

■

○

−

−

−

■

■

実行エージェントの編集

■

■

■

○

△

−

−

■

■

※1

実行エージェントの削除

■

■

■

○

−

−

−

■

■

ファイル

ログの表示

■

■

■

○

○

○

−

■

■

ログのエクスポート，ダウンロード

■

■

■

○

○

○

−

■

■

ホストに紐づくファイルの表示，ダウンロード

■

■

■

○

○

○

−

■

■

タスク

タスク表示

○

○

○

■

■

■

■

■

■

※2

ユーザー管理

ユーザーの表示

○

△

−

■

■

■

■

■

■

※3

ユーザーの新規作成

○

△

−

■

■

■

■

■

■

※3

ユーザーの編集

○

△

−

■

■

■

■

■

■

※3

ユーザーの削除

○

△

−

■

■

■

■

■

■

※3

アカウントのロック解除

○

△

−

■

■

■

■

■

■

※3

パスワードのリセット

○

△

−

■

■

■

■

■

■

※3

チームの表示

○

△

−

■

■

■

■

■

■

※3

チームの新規作成

○

−

−

■

■

■

■

■

■

チームの編集

○

−

−

■

■

■

■

■

■

チームのメンバー変更

○

−

−

■

■

■

■

■

■

チームの削除

○

−

−

■

■

■

■

■

■

ログ管理

管理者向けログの表示

○

−

−

■

■

■

■

■

■

管理者向けログのエクスポート，ダウンロード

○

−

−

■

■

■

■

■

■

その他，共通

お知らせの表示

○

○

○

■

■

■

■

■

■

用語集の表示

○

○

○

■

■

■

■

■

■

（凡例）

○：表示・操作できる。

△：一部操作できる。

−：表示・操作できない。

■：他の権限により制御される。

注※1

運用権限では，ジョブの受付配信制限の状態だけを変更できます。

注※2

チーム管理者と利用者は，ログインユーザー自身が実行したタスクだけ表示できます。

注※3

チーム管理者は，自身が所属するチームの情報表示とチームのメンバーに対するユーザー操作だけを実行できます。ただし，ポータル管理者に対する操作（編集・削除・ロック解除・パスワードリセット）は実行できません。

3　プラットフォーム

プラットフォームのメニューで提供する機能について説明します。

3.1　提供ファイル一覧

［JP1］画面のナビメニュー［プラットフォーム］−［提供ファイル一覧］を選択すると，提供ファイル一覧画面が表示されます。

3.1.1　一覧表示

サービスから共通的に提供するファイルを表示して，ダウンロードできます。

一覧に表示する項目と説明を以下に示します。

項目

説明

ファイル名

ファイル名が表示されます。

ファイル名のリンクをクリックすると，ファイルをダウンロードできます。

説明

ファイルの説明が表示されます。

最終更新日時

ファイルの最終更新日時が表示されます。

サイズ

ファイルのサイズが表示されます。

3.2　マネージャー一覧

［JP1］画面のナビメニュー［プラットフォーム］−［マネージャー一覧］を選択すると，マネージャー一覧画面が表示されます。

3.2.1　一覧表示

サービスで提供されるマネージャーホストの情報を表示できます。

一覧に表示する項目と説明を以下に示します。

項目

説明

［チェックボックス］

操作対象を示すチェックボックスです。

マネージャーホスト名

ログインユーザーが利用できるマネージャーホスト名が表示されます。マネージャーホスト名のリンクをクリックすると，マネージャーホストの詳細情報を参照することができます。

ステータス

マネージャーの状態が表示されます。

登録済

登録が完了している状態です。

操作中

変更操作により，操作中の状態です。

ステータスが操作中の場合，そのマネージャーホストを選択したときに各操作ボタンが非活性になり，それらの操作を行うことができません。

なお，操作中は他ステータスより優先して表示されます。

マネージャー種別

マネージャーホストの種別が表示されます。

ジョブスケジューラー

JP1/Automatic Job Management System 3のことです。

統合オペレーション

JP1/Integrated Management 2のことです。

環境種別

マネージャーホストの環境種別（開発環境，本番環境など）が表示されます。

説明

マネージャーホストの説明が表示されます。

3.2.2　詳細表示

サービスで提供されるマネージャーホストの詳細情報を表示できます。

マネージャー一覧画面から，対象のマネージャーホストの名前のリンクをクリックすると，詳細表示のダイアログが起動します。

表示する項目と説明を以下に示します。

項目

説明

マネージャーホスト名

マネージャーホスト名が表示されます。

マネージャー種別

マネージャーホストの種別が表示されます。

ジョブスケジューラー

JP1/Automatic Job Management System 3のことです。

統合オペレーション

JP1/Integrated Management 2のことです。

環境種別

マネージャーホストの環境種別（開発環境，本番環境など）が表示されます。

認証サーバー名

マネージャーホストの認証サーバー名が表示されます。

関連するWebページ

関連するWebページのURLがリンク付きで表示されます。

説明

マネージャーホストの説明が表示されます。

3.2.3　ジョブ定義のエクスポート

JP1/AJS3（ジョブスケジューラー）のマネージャーからジョブ定義をエクスポートできます。

マネージャー一覧画面から，対象のマネージャーを1つ選択して［ジョブ定義エクスポート］ボタンをクリックします。起動する以下のダイアログに必要な情報を入力し，［実行］ボタンをクリックしてエクスポートします。

複数選択した場合やステータスが操作中のマネージャーを選択した場合，またはマネージャー種別が「ジョブスケジューラー」以外の場合，［ジョブ定義エクスポート］ボタンが非活性となり，操作できません。

注意事項

ジョブ定義のエクスポートを行う際は，対象のすべてのユニットの所有者が空白指定になっていないことを確認してください。所有者が空白指定の場合，インポート先のマネージャーホスト上で正しく定義されない場合があります。

項目

説明

指定要否

マネージャーホスト名

選択したマネージャーホスト名が表示されます。

−

ユニット名

定義内容を出力するジョブ名，ジョブネット名，またはジョブグループ名（ユニット名）を入力します。

1〜930バイトの任意文字列（以下，使用禁止文字を除く）を指定可能です。

ユニット名は先頭スラッシュ（/）の完全名で指定する必要があります。ルートジョブグループからそのユニットまでの名称をスラッシュ（/）で区切って指定したものです。ただし，ルートジョブグループを表す「/」は指定できません。

使用禁止文字

制御文字および " ' ` $ ” ’ ‘ ( ) , : ; = スペース

その他，注意事項

任意名を指定する場合に，総称名を表す記号（* ? [ ]）を指定できます。

例えば，ジョブネット（/net1）中にジョブ（job1，job2，job3，job4）が定義されている場合，ジョブネット（/net1）中のすべてのジョブを操作対象にしたいときは，「/net1/*」，「/net1/job?」「/net1/job[1234]」のように指定できます。

また，以下の記号はJP1/AJS3の前製品（JP1/AJS）からの移行時のために用意されています。

& * < > ? [ ¥ ] ^ {｜} ~

これらの記号を使用したユニットを指定する場合は，記号の前に「¥」文字を置いてキャストしてください。

また，機種依存文字は使用できません。機種依存文字を使用した場合，文字化けするおそれがあります。

必須

スケジューラーサービス名

対象とするスケジューラーサービスのサービス名を入力します。

1〜30バイトの半角英数字と以下の記号を指定可能です。

使用できる記号

! # % + - . _

必須

公開先ホスト

エクスポートしたジョブ定義を公開するマネージャーホストを選択します。権限に関わらずすべてのジョブスケジューラーのマネージャーホストが表示され，複数選択することもできます。

選択できるホストの数は，最大4つです。

必須

定義ファイル名のサフィックス

エクスポートした定義ファイルにサフィックス（接尾辞）として付与する文字列を入力します。

1〜128バイトの半角英数字と以下の記号を指定可能です。

使用できる記号

! - _ ( )

任意

説明

定義ファイルの説明を入力します。

1〜128バイトの任意文字列（以下，使用禁止文字を除く）を指定可能です。

使用禁止文字

制御文字および " ' ` $ ” ’ ‘ ! # % & ( ) * , ; < > ? [ ¥ ] ^ { | } ~

任意

ジョブ定義エクスポートのタスクが完了すると，公開先ホストとして選択したホストに紐づくファイルとして，ナビメニュー［ファイル］−［提供ファイル一覧］に表示されます。ファイル名は，「ajsjobdef_<タスクID>_<入力したサフィックス>.zip」（例：ajsjobdef_0000000001_sample.zip）です。ただし，サフィックスを指定しなかった場合，サフィックス前のアンダーバー（_）含めてファイル名には入りません。

zipファイル中に格納されているジョブ定義のファイル名を以下に示します。

項目

ファイル名

ファイル名の例

ジョブ定義

ajsjobdef_<タスクID>_<入力したサフィックス※>.txt

注※

サフィックスを指定しなかった場合，サフィックス前のアンダーバー（_）含めてファイル名には入りません。

ajsjobdef_0000000001_sample.txt

エクスポートしたジョブ定義の保管期間は90日です。最終更新日時（エクスポートした日時）から90日を経過したジョブ定義は削除されます。

また，ジョブ定義（ユニット定義ファイル）の出力形式などの内容は，JP1/Automatic Job Management System 3のマニュアルを参照してください。文字コードはUTF-8，改行コードはLFです。

3.2.4　ジョブ定義のインポート

JP1/AJS3（ジョブスケジューラー）のマネージャーにジョブ定義をインポートできます。

マネージャー一覧画面から，対象のマネージャーを1つ選択して［ジョブ定義インポート］ボタンをクリックします。起動する以下のダイアログに必要な情報を入力して内容に誤りがないことを確認（チェック）し，［実行］ボタンをクリックしてインポートします。

複数選択した場合やステータスが操作中のマネージャーを選択した場合，またはマネージャー種別が「ジョブスケジューラー」以外の場合，［ジョブ定義インポート］ボタンが非活性となり，操作できません。

注意事項

ユニットの定義中にエラーが発生した場合，定義中のユニットを削除し，タスクはエラーで終了します。強制更新する場合，更新対象のユニットを定義したあとにエラーが発生すると，更新対象のユニットが削除された状態でタスクはエラーで終了します。

ジョブグループやジョブネットを強制更新しても，強制的に更新したジョブグループを参照しているジョブネットや，強制的に更新したジョブネットを排他スケジュールに指定しているジョブネットのスケジュールは再計算されません。

ユニットを強制更新すると，計画実行登録または未来世代数を指定して確定実行登録したジョブネットが「閉塞」状態になったり，実行予定が作成されなかったりするおそれがあります。対象は，更新するジョブグループを「他のジョブグループのカレンダーを参照する」に指定したジョブネット，更新するジョブネットを「排他スケジュール」に指定したジョブネットです。この場合，計画実行登録または確定実行登録したジョブネットを登録解除したあと，強制更新を指定してインポートを実行してください。

定義先ユニット名に指定したジョブネットが「実行登録中でありサスペンド状態でない」または「JP1/AJS3 - View上で排他編集されている」場合，タスクはエラーで終了します。

ジョブネットの中にジョブグループを定義できません。

ジョブ，マネージャージョブグループ，およびマネージャージョブネットにはユニットを定義できません。

実行登録済みのルートジョブネットの情報や，そのルートジョブネットを含むジョブグループおよびプランニンググループの情報は更新できません。

実行登録済みのジョブネット，そのジョブネットの上位，そのジョブネット中，およびそのジョブネットの下位には，ユニットを定義できません。ただし，ルートジョブネット，そのルートジョブネットを含むジョブグループ，およびリモートジョブネット以外のユニットの場合，操作対象のジョブネットをサスペンド状態にしておいてインポートすれば，ジョブネットの実行登録を解除しなくても，情報を更新できます（操作対象のユニットが実行中の場合，情報は更新できません）。

定義先ユニット名に指定したジョブネットがサスペンド状態変更処理中の場合，タスクはエラーで終了します。

ジョブネットの中にプランニンググループを定義できません。

プランニンググループの中にはジョブネット，リモートジョブネット以外のユニットを定義できません。

ジョブネットを定義する際，ユニットの実行順序の整合性はチェックしません。ユニットの実行順序がループするように関連づけたジョブネット，または従属ユニットが関連づけられていない判定ジョブは，実行時に「順序不正」でエラーになります。

リリース登録されているルートジョブネット（リリース先ジョブネット）にユニットを定義した場合は，「適用中」状態のジョブネット定義中に定義されます。

リリース登録されているルートジョブネット（リリース先ジョブネット）には，ジョブネットコネクタおよび起動条件は定義できません。

定義するユニットにウィンドウ上の位置を指定しなかった場合，JP1/AJS3 - Viewの［ジョブネットエディタ］ウィンドウの左上から右下方向にかけて空いている場所に自動的に配置されます。

項目

説明

指定要否

マネージャーホスト名

選択したマネージャーホスト名が表示されます。

−

定義先ユニット名

ジョブ定義（ユニット）の定義先となる，ジョブグループ名，またはジョブネット名を入力します。

1〜930バイトの任意文字列（以下，使用禁止文字を除く）を指定可能です。

ユニット名は先頭スラッシュ（/）の完全名で指定する必要があります。ルートジョブグループからそのユニットまでの名称をスラッシュ（/）で区切って指定したものです。

使用禁止文字

制御文字および " ' ` $ ” ’ ‘ ( ) , : ; = スペース

その他，注意事項

機種依存文字は使用できません。機種依存文字を使用した場合，文字化けするおそれがあります。

必須

スケジューラーサービス名

対象とするスケジューラーサービスのサービス名を入力します。

1〜30バイトの半角英数字と以下の記号を指定可能です。

使用できる記号

! # % + - . _

必須

定義ファイル

インポートに使用できる定義ファイルが表示されます。使用するジョブ定義のファイルを1つ選択します。

表示される定義ファイルは，ジョブ定義エクスポートにより出力したプレフィックス「ajsjobdef_」のファイルで，選択したマネージャーホストに公開されているファイルだけが表示されます。

必須

強制更新

ユニットの定義先に，定義ファイルに記述されているユニットと同一名称のユニットがある場合でも，強制的に更新（強制的に更新するユニットおよびその配下ユニットを削除してから，定義ファイルに記述されているユニットを作成）するかどうかを選択します。

デフォルトは「しない」が選択されています。

なお，定義ファイル中の記述で，同一階層に同一名称のユニット名の指定がある場合は，タスクはエラーで終了します。

必須

なお，対象のジョブネットがサスペンド状態の場合，実行登録済みのジョブネットであっても，ネストジョブネットやジョブの定義を更新できます。ただし，ジョブネットがサスペンド状態でも，ルートジョブネットの定義を更新する場合や，ルートジョブネットの定義を含むジョブグループの定義を更新する場合，実行中のジョブネットの場合は定義の更新は行えません。

また，インポート後のジョブ定義の操作やジョブの実行・リリース登録などは，JP1/AJS3 - Viewなどから実施してください。

4　ネットワーク

ネットワークのメニューで提供する機能について説明します。

4.1　ルート一覧

［JP1］画面のナビメニュー［ネットワーク］−［ルート一覧］を選択すると，ルート一覧画面が表示されます。

一覧画面の右の「環境種別」で示されたリストにはログインユーザーに利用権限がある環境種別が表示されます。リストから表示対象の環境種別を選択すると，その環境に設定されているルート（経路）情報が表示されます。デフォルトは何も選択されていません。

4.1.1　一覧表示

サービスで提供されるマネージャーとの通信に利用されるルート（経路）情報を表示できます。

一覧に表示する項目と説明を以下に示します。

項目

説明

［チェックボックス］

操作対象を示すチェックボックスです。

CIDR

宛先のCIDRブロックが表示されます。

ステータス

ルートの状態が表示されます。

有効

ルーティングが有効な状態です。

無効

ルーティングが無効な状態です。

操作中

変更操作により，操作中の状態です。

ステータスが操作中の場合，そのCIDRを選択したときに［削除］ボタンが非活性になり，操作を行うことができません。

なお，操作中は他ステータスより優先して表示されます。

アタッチメント先

アタッチメント先（ルーティング先）のIDが表示されます。AWSのTransit Gateway Attachment IDを意味します。

4.1.2　追加

ルートを追加できます。ルート情報は，サービス側のネットワークからお客様環境のネットワークへの通信のルーティングのために設定が必要になります。

ルート一覧画面から，［追加］ボタンをクリックして起動する以下のダイアログに必要な情報を入力し，［実行］ボタンをクリックして追加します。

すでに存在するCIDRブロックのルート情報を複数追加することはできません。

項目

説明

指定要否

CIDR

宛先として追加するCIDRブロックを以下の形式で入力します。

形式

W.X.Y.Z（IPアドレス）/サブネットマスク

W〜Z（IPアドレス）は，それぞれ0〜255の範囲の数字で入力してください。

サブネットマスクは，0〜32の範囲の数字で入力してください。

必須

アタッチメント先

アタッチメント先（ルーティング先）の候補が表示されます。アタッチ先を1つ選択します。

必須

4.1.3　削除

ルートを削除できます。

ルート一覧画面から，対象のルートをすべて選択して［削除］ボタンをクリックします。起動する以下のダイアログで対象に誤りがないことを確認（チェック）し，［実行］ボタンをクリックして削除します。

ステータスが操作中のルートを選択した場合，［削除］ボタンが非活性となり，操作できません。

注意事項

サービスポータル接続元を含むルートを削除する場合，他にサービスポータルに接続できるルート情報があることを確認してください。誤ってサービスポータルとの通信に必要なルートをすべて削除してしまった場合には，サービス窓口までお問い合わせください。

5　接続ホストの表示，切り替え

［JP1］画面で提供されるJP1関連の機能は，サービスで提供されるホストごとに切り替えて表示，操作します。

5.1　切り替え

［JP1］画面の左のナビ上の［接続ホスト切替］ボタンをクリックすると，切り替え用のダイアログが表示されます。ダイアログで表示・操作対象とするホストを選択して，［切替］ボタンをクリックして切り替えます。

項目

説明

［ラジオボタン］

表示対象を示すラジオボタンです。

マネージャーホスト名

ログインユーザーが利用できるマネージャーホスト名が表示されます。

マネージャー種別

マネージャーホストの種別が表示されます。

ジョブスケジューラー

JP1/Automatic Job Management System 3のことです。

統合オペレーション

JP1/Integrated Management 2のことです。

環境種別

マネージャーホストの環境種別（開発環境，本番環境など）が表示されます。

説明

マネージャーホストの説明が表示されます。

5.2　詳細表示

［JP1］画面の各一覧右の「接続先ホスト名」で示されたマネージャーホスト名（環境種別）のリンクをクリックすると，現在選択している表示・操作対象ホストの詳細情報が表示されます。

項目

説明

マネージャーホスト名

マネージャーホスト名が表示されます。

マネージャー種別

マネージャーホストの種別が表示されます。

ジョブスケジューラー

JP1/Automatic Job Management System 3のことです。

統合オペレーション

JP1/Integrated Management 2のことです。

環境種別

マネージャーホストの環境種別（開発環境，本番環境など）が表示されます。

認証サーバー名

マネージャーホストの認証サーバー名が表示されます。

関連するWebページ

関連するWebページのURLがリンク付きで表示されます。

説明

マネージャーホストの説明が表示されます。

6　利用状況

利用状況のメニューで提供する機能について説明します。

6.1　メトリクス

［JP1］画面のナビメニュー［利用状況］−［メトリクス］を選択すると，メトリクス画面が表示されます。

6.1.1　メトリクス表示

マネージャーのCPU使用率，メモリ使用率といった利用状況（メトリクス）をグラフで表示して確認できます。

グラフの表示項目の説明を以下に示します。

項目

説明

使用率

グラフの縦軸の値をCPU及びメモリの使用率として，各データポイントを日時ごとにプロットします。使用率の単位は％で，0％から100％まで固定された範囲を表示します。

なお，表示する各使用率は，１分に１回取得した使用率のデータに対する，ある期間中の平均使用率または最大使用率となっています。表示する統計量については，後述する統計量の設定によって変更できます。また，各統計量を算出する期間については，後述するグラフ表示の設定項目で選択された表示範囲によって変化するデータポイント間の解像度に対応しています。

日時

グラフの横軸の値を日時として，各データポイントをプロットします。

日時の表示文字列はyyyy-MM-dd hh:mm:ss形式で表示し，表示範囲はグラフを表示した時点の日時から，後述するグラフ表示の設定項目で選択した表示範囲の日数分を遡った範囲を表示します。

凡例

グラフ下部に，表示しているCPU及びメモリ使用率のグラフの凡例を表示します。グラフ内のデータポイントの色は，凡例の色に対応します。

ハイライト

各データポイント上にマウスポインタをホバーすることで，データポイントの日時及び使用率が詳細表示されます。表示形式は，日時<改行>使用率です。

グラフに表示するCPU使用率，メモリ使用率といったメトリクスの種別と，表示する期間の範囲を，グラフ下部の設定項目により変更できます。設定項目と説明を以下に示します。

項目

説明

指定要否

メトリクス

下記のメトリクスの種別の中から，選択したメトリクスが表示されます。

初期表示ではCPU使用率，メモリ使用率の両方が選択されています。

CPU使用率

選択しているマネージャーのCPU使用率がグラフ内に表示されます。折れ線グラフの色は，グラフ下部の凡例の色に対応します。

メモリ使用率

選択しているマネージャーのメモリ使用率がグラフ内に表示されます。

−

統計量

グラフに表示される使用率は下記の統計量の種類の中から，選択した統計量の使用率が表示されます。初期表示では最大値が選択されています。

最大値

各データポイント間の最大値が表示されます。

平均値

各データポイント間の平均値が表示されます。

必須

表示範囲

メトリクスの表示範囲を，現在時刻からの期間として選択します。

1日分から選択でき，最大90日分まで選択できます。※

必須

注※

表示範囲項目では，リスト横のラジオボタンに対応する期間単位の選択によって，指定できる表示範囲，各データポイント間の解像度が下記のように設定されます。

期間単位

指定できる表示範囲

解像度

日

1〜7日

10分

週

1〜4週間

30分

月

1〜3ヶ月

（1ヶ月=30日）

120分

7　JP1管理基盤

JP1管理基盤のメニューで提供する機能について説明します。

7.1　JP1ユーザー一覧

［JP1］画面のナビメニュー［JP1管理基盤］−［JP1ユーザー一覧］を選択すると，JP1ユーザー一覧画面が表示されます。

7.1.1　一覧表示

JP1ユーザーの情報を表示できます。

一覧に表示する項目と説明を以下に示します。

項目

説明

［チェックボックス］

操作対象を示すチェックボックスです。

JP1ユーザー名

JP1ユーザー名が表示されます。

ステータス

JP1ユーザーの状態が表示されます。

登録済

登録が完了している状態です。

操作中

変更操作により，操作中の状態です。

ステータスが操作中の場合，そのJP1ユーザーを選択したときに［編集］・［削除］・［パスワード変更］ボタンが非活性になり，それらの操作を行うことができません。

なお，操作中は他ステータスより優先して表示されます。

最終更新日時

最終更新日時が表示されます。最終更新日時は，JP1ユーザーを登録した日時またはパスワードを変更した日時です。

作成中の場合は，「-」が表示されます。

なお，タイムゾーンはJSTになります。

操作権限

JP1資源グループに対する操作権限が以下の形式で表示されます。

形式

JP1資源グループ=JP1権限レベル:JP1資源グループ=JP1権限レベル:...

JP1資源グループに対するJP1権限レベルが複数ある場合は，コンマ(,)で区切って表示されます。

7.1.2　新規作成

JP1ユーザーを新規に作成できます。

JP1ユーザー一覧画面から，［新規作成］ボタンをクリックして起動する以下のダイアログに必要な情報を入力し，［実行］ボタンをクリックして作成します。

すでに存在する同名のJP1ユーザーを複数作成することはできません。

項目

説明

指定要否

JP1ユーザー名

JP1ユーザーとして登録したいユーザー名を入力します。

1〜31バイトのASCII文字列（以下，使用禁止文字を除く）を指定可能です。なお，英字は小文字だけを指定可能です。

アンダーバー(_)2つの「__」で始まる名称は，サービス用に予約されているため，指定できません。

使用禁止文字

制御文字および " ' ` $ ” ’ ‘ * / ¥ ^ [ ] { } ( ) : ; | = , + ? < > スペース

必須

パスワード

パスワードを入力します。

8〜32バイトのASCII文字列（以下，使用禁止文字を除く）を指定可能です。また，パスワードポリシーとして，パスワードには英大文字・英小文字・数字・記号のうち3種類以上を使用する必要があります。

確認用の入力項目には，同じパスワードを再度入力してください。

使用禁止文字

制御文字および " ' ` $ ” ’ ‘ ¥ : スペース

必須

JP1資源グループに対する操作権限

JP1資源グループに対する操作権限をJP1資源グループごとに入力します。

［追加］ボタンまたは［削除］ボタンで，入力行を追加または削除できます。

指定するJP1資源グループおよびJP1権限レベルについては，利用するJP1の機能（製品）のマニュアルで確認してください。

JP1資源グループの入力規則

1〜64バイトのASCII文字列

「*」を指定すると，すべてのJP1資源グループにアクセスできるようになります。

使用禁止文字を以下に示します。

制御文字および " ' ` $ ” ’ ‘ / ¥ ^ [ ] { } ( ) : ; | = , + ? < > スペース

操作権限の入力規則

1〜512バイトのASCII文字列

形式：JP1権限レベル,JP1権限レベル,...

JP1権限レベルには1〜64バイトのASCII文字列を指定可能です。JP1権限レベルとして存在しない任意の文字列を指定可能な点に注意してください。

使用禁止文字を以下に示します。

制御文字および " ' ` $ ” ’ ‘ * / ¥ ^ [ ] { } ( ) : ; | = + ? < > スペース

最低1行は必須

7.1.3　編集

JP1ユーザーの操作権限を変更できます。

JP1ユーザー一覧画面から，対象のJP1ユーザーを1つ選択して［編集］ボタンをクリックします。起動する以下のダイアログに表示される情報を変更して内容に誤りがないことを確認（チェック）し，［実行］ボタンをクリックして編集します。

複数選択した場合やステータスが操作中のJP1ユーザーを選択した場合，［編集］ボタンが非活性となり，操作できません。

項目

説明

指定要否

JP1ユーザー名

選択したJP1ユーザー名が表示されます。

−

JP1資源グループに対する操作権限

JP1資源グループに対する操作権限をJP1資源グループごとに入力します。

［追加］ボタンまたは［削除］ボタンで，入力行を追加または削除できます。

指定するJP1資源グループおよびJP1権限レベルについては，利用するJP1の機能（製品）のマニュアルで確認してください。

JP1資源グループの入力規則

1〜64バイトのASCII文字列

「*」を指定すると，すべてのJP1資源グループにアクセスできるようになります。

使用禁止文字を以下に示します。

制御文字および " ' ` $ ” ’ ‘ / ¥ ^ [ ] { } ( ) : ; | = , + ? < > スペース

操作権限の入力規則

1〜512バイトのASCII文字列

形式：JP1権限レベル,JP1権限レベル,...

JP1権限レベルには1〜64バイトのASCII文字列を指定可能です。JP1権限レベルとして存在しない任意の文字列を指定可能な点に注意してください。

使用禁止文字を以下に示します。

制御文字および " ' ` $ ” ’ ‘ * / ¥ ^ [ ] { } ( ) : ; | = + ? < > スペース

最低1行は必須

7.1.4　削除

JP1ユーザーを削除できます。

JP1ユーザー一覧画面から，対象のJP1ユーザーをすべて選択して［削除］ボタンをクリックします。起動する以下のダイアログで対象に誤りがないことを確認（チェック）し，［実行］ボタンをクリックして削除します。

ステータスが操作中のJP1ユーザーを選択した場合，［削除］ボタンが非活性となり，操作できません。

7.1.5　パスワード変更

JP1ユーザーのパスワードを変更できます。

JP1ユーザー一覧画面から，対象のJP1ユーザーを1つ選択して［パスワード変更］ボタンをクリックします。起動する以下のダイアログに必要な情報を入力して内容に誤りがないことを確認（チェック）し，［実行］ボタンをクリックしてパスワードを変更します。

複数選択した場合やステータスが操作中のJP1ユーザーを選択した場合，［パスワード変更］ボタンが非活性となり，操作できません。

注意事項

現在のパスワードを忘れてしまった場合は，パスワードは変更できません。この場合，当該ユーザーの再作成（削除して新規作成）により対処してください。

項目

説明

指定要否

現在のパスワード

現在のパスワードを入力します。

6〜32バイトのASCII文字列（以下，使用禁止文字を除く）を指定可能です。

使用禁止文字

制御文字および " ' ` $ ” ’ ‘ ¥ : スペース

必須

新しいパスワード

新しいパスワードを入力します。現在のパスワードと同じものであってもかまいません。

8〜32バイトのASCII文字列（以下，使用禁止文字を除く）を指定可能です。また，パスワードポリシーとして，パスワードには英大文字・英小文字・数字・記号のうち3種類以上を使用する必要があります。

確認用の入力項目には，同じパスワードを再度入力してください。

使用禁止文字

制御文字および " ' ` $ ” ’ ‘ ¥ : スペース

必須

7.2　hosts情報一覧

［JP1］画面のナビメニュー［JP1管理基盤］−［hosts情報一覧］を選択すると，hosts情報一覧画面が表示されます。

7.2.1　一覧表示

エージェントとして使用するためにマネージャーに登録されているサーバーのhosts情報を表示できます。

一覧に表示する項目と説明を以下に示します。

項目

説明

ホスト名

hosts情報として登録されているホスト名が表示されます。

ステータス

hosts情報の状態が表示されます。

登録済

登録が完了している状態です。

操作中

登録操作により，操作中の状態です。

なお，操作中は他ステータスより優先して表示されます。

IPアドレス

ホスト名に対応するIPアドレスが表示されます。

7.2.2　新規登録

エージェントとして使用するサーバーのhosts情報をマネージャーホストに新規に登録できます。hosts情報は，マネージャーとエージェント間で通信する際の名前解決のために登録が必要になります。

hosts情報一覧画面から，［新規登録］ボタンをクリックして起動する以下のダイアログに必要な情報を入力し，内容に誤りがないことを確認（チェック）してから［実行］ボタンをクリックして登録します。

すでに登録されている同じホスト名のhosts情報を複数登録することはできません。

注意事項

登録時は対象のサーバーを起動し，通信できる状態にしておいてください。登録時に，マネージャーホストからping（ICMP）での通信確認が発生します。

すでにマネージャーホストと接続して使用中のサーバー（登録済みホスト）のhosts情報の変更や削除（IPアドレスの変更など）は実施できません。誤った情報で登録してしまった場合には，サービス窓口までお問い合わせください。

項目

説明

指定要否

ホスト名

hosts情報として登録したいホスト名を入力します。

1〜255バイトのASCII文字列（以下，使用禁止文字を除く）を指定可能です。

使用禁止文字

制御文字および " ' ` $ ” ’ ‘ # / ¥ [ ] ; : | = , + ? < > スペース

その他，注意事項

IPアドレスとして認識できる文字列は，ホスト名として利用できません。

登録対象のサーバーで名前解決ができるホスト名を指定してください。

ホスト名の大文字小文字は区別されません。

必須

IPアドレス

ホスト名に対応するIPアドレスを以下の形式で入力します。

形式

W.X.Y.Z

W〜Zは，それぞれ0〜255の範囲の数字で入力してください。

必須

8　ジョブスケジューラー

ジョブスケジューラーのメニューで提供する機能について説明します。

8.1　実行エージェント一覧

［JP1］画面のナビメニュー［ジョブスケジューラー］−［実行エージェント一覧］を選択すると，実行エージェント一覧画面が表示されます。

8.1.1　一覧表示

実行エージェントの情報を表示できます。

マネージャー種別が「ジョブスケジューラー」以外の場合，情報は表示されません。

一覧に表示する項目と説明を以下に示します。

項目

説明

［チェックボックス］

操作対象を示すチェックボックスです。

エージェント名

実行エージェント名または実行エージェントグループ名が表示されます。

種類

実行エージェントの種類が表示されます。

エージェント

実行エージェントのことです。

グループ

実行エージェントグループのことです。

ステータス

実行エージェントまたは実行エージェントグループのジョブの受付配信制限の状態が表示されます。

有効

ジョブを受け付け，実行ホストに配信されます。

無効

ジョブを受け付けません。ただし，すでに受け付けたジョブは実行ホストに配信されます。

保留

ジョブを受け付けます。ただし，実行ホストには配信されません。

閉塞

ジョブを受け付けません。また，実行ホストにも配信されません。

操作中

変更操作により，操作中の状態です。

ステータスが操作中の場合，その実行エージェントを選択したときに［編集］・［削除］ボタンが非活性になり，それらの操作を行うことができません。

なお，操作中は他ステータスより優先して表示されます。

接続状態

実行エージェントの状態が表示されます。

作成中または実行エージェントグループの場合は，「-」が表示されます。

未確認

実行エージェントの状態が確認されていない状態です。実行エージェントへジョブは配信できます。

接続可

実行エージェントと正常に通信できる状態です。実行エージェントへジョブは配信できます。

接続不可

実行エージェントに通信障害が発生しているため，ジョブを配信できない状態です。

実行エージェントへジョブは配信できません（ジョブはマネージャーホスト上で「キューイング」状態となります）。

使用不可

受付配信制限の状態に合わせて明示的にジョブ配信を抑止している状態です。

実行エージェントへジョブは配信できません（ジョブはマネージャーホスト上で「キューイング」状態となります）。

実行ホスト名

実行ホスト名が表示されます。

実行エージェントグループの場合は，「-」が表示されます。

実行多重度

ジョブ実行多重度が表示されます。

実行エージェントグループの場合は，「-」が表示されます。

キューイング中

キューイング中のUNIXジョブ，PCジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，アクションジョブ，カスタムジョブ，および引き継ぎ情報設定ジョブの数が表示されます。

実行中

実行中のUNIXジョブ，PCジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，アクションジョブ，カスタムジョブ，および引き継ぎ情報設定ジョブの数が表示されます。

実行エージェントグループの場合は，「-」が表示されます。

イベントジョブ数

実行中のイベントジョブ数が表示されます。

実行エージェントグループの場合は，「-」が表示されます。

属するエージェントと優先順位

実行エージェントグループに属する実行エージェント名と優先順位が以下の形式で表示されます。

優先順位は，一番低いのが1，一番高いのが16です。

実行エージェントの場合は，「-」が表示されます。

形式

実行エージェント名:優先順位,実行エージェント名:優先順位,...

説明

実行エージェントに対するコメントが表示されます。

8.1.2　新規作成

実行エージェントを新規に作成できます。

実行エージェント一覧画面から，［新規作成］ボタンをクリックして起動する以下のダイアログに必要な情報を入力し，［実行］ボタンをクリックして作成します。

すでに存在する同種同名の実行エージェントを複数作成することはできません。また，マネージャー種別が「ジョブスケジューラー」以外の場合，［新規作成］ボタンが非活性となり，操作できません。

注意事項

作成する実行エージェントの実行ホスト名は，作成時点で正しく名前解決できている必要があります。

項目

説明

指定要否

種類

実行エージェントの種類を選択します。

エージェント

実行エージェントのことです。

グループ

実行エージェントグループのことです。

必須

エージェント名

実行エージェントまたは実行エージェントグループとして登録したいエージェント名を入力します。

1〜255バイトの任意文字列（以下，使用禁止文字を除く）を指定可能です。

アンダーバー(_)2つの「__」で始まる名称は，サービス用に予約されているため，指定できません。

使用禁止文字

制御文字および " ' ` $ ” ’ ‘ : , < > スペース

その他，注意事項

大文字小文字は区別されません。

日本語などのマルチバイト文字も使用できます。ただし，言語環境によって文字バイト長が異なるため，ASCII文字を推奨します。エージェント名に環境依存文字を含む場合，実行エージェントの編集に失敗することがあります。この場合，別の文字を指定して再作成（削除して新規作成）により対処してください。

「@SYS」で始まる名称は使用できません。

必須

ジョブの受付配信制限の状態

実行エージェントまたは実行エージェントグループのジョブの受付配信制限の状態を選択します。

有効

ジョブを受け付け，実行ホストに配信されます。

無効

ジョブを受け付けません。ただし，すでに受け付けたジョブは実行ホストに配信されます。

保留

ジョブを受け付けます。ただし，実行ホストには配信されません。

閉塞

ジョブを受け付けません。また，実行ホストにも配信されません。

「有効」または「無効」を選択した場合，実行エージェントの状態（接続状態）は「未確認」に設定されます。「保留」または「閉塞」を選択した場合，実行エージェントの状態（接続状態）は「使用不可」に設定されます。

必須

実行ホスト名

ジョブの実行先ホスト名を入力します。

1〜255バイトの任意文字列（以下，使用禁止文字を除く）を指定可能です。

マネージャーホスト名は指定できません。

使用禁止文字

制御文字および " ' ` $ ” ’ ‘

その他，注意事項

半角空白文字を含む文字列を指定した場合，除去して処理されます。このため，半角空白文字は使用しないでください。

エージェントのみ指定（必須）

ジョブ実行多重度

ジョブ実行多重度を設定する時間帯と，その時間帯のジョブ実行多重度を以下の形式で入力します。

なお，タイムゾーンはJSTになります。

ジョブ実行多重度により，この実行エージェントで同時に実行できるジョブ数を制限できます。同時実行数が制限されるジョブは，UNIXジョブ，PCジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，アクションジョブ，カスタムジョブ，および引き継ぎ情報設定ジョブです。同時に実行しようとしたジョブ数が，ジョブ実行多重度に達した場合，それを超えた分のジョブは，実行中のジョブが終了するまでキューイング（実行待ち）の状態になります。

形式

hh:mm-hh:mm=ジョブ実行多重度,hh:mm-hh:mm=ジョブ実行多重度,...

hhに指定できる値は，0〜9または00〜23（単位：時）です。

mmに指定できる値は，0, 00, または30（単位：分）です。

ジョブ実行多重度に指定できる値は，0〜4294967295です。

時間帯とジョブ実行多重度の組み合わせは，最大48まで指定できます。

その他，補足事項

時間帯を重複して指定した場合は，あとで指定した値が反映されます。

ジョブ実行多重度を指定しなかった時間帯には，ジョブ実行多重度0が仮定されます。

実行した時刻を含む時間帯を指定した場合，ジョブ実行多重度はすぐに変更されます。

エージェントのみ指定（必須）

属するエージェントと優先順位

実行エージェントグループに関連づける実行エージェント名とそのグループ内での優先順位を以下の形式で入力します。

形式

実行エージェント名[:優先順位],実行エージェント名[:優先順位],...

実行エージェント名にはすでに登録済みの実行エージェントを指定します。

優先順位に指定できる値は，1〜16です。優先順位が一番低いのが1，一番高いのが16です。優先順位が高いほど，ジョブが優先的に実行されます。省略した場合，16が仮定されます。

関連づけできる実行エージェントの数は1,024までです。

グループのみ指定（必須）

説明

実行エージェントまたは実行エージェントグループに対するコメントを入力します。

1〜80バイトの任意文字列（以下，使用禁止文字を除く）を指定可能です。

使用禁止文字

制御文字および " ' ` $ ” ’ ‘

その他，注意事項

説明文の末尾に連続して設定した半角空白文字は無効になる場合があります。このため，末尾に半角空白文字を使用しないでください。

任意

8.1.3　編集

実行エージェントを編集できます。

実行エージェント一覧画面から，対象の実行エージェントを1つ選択して［編集］ボタンをクリックします。起動する以下のダイアログに表示される情報を変更して内容に誤りがないことを確認（チェック）し，［実行］ボタンをクリックして作成します。

複数選択した場合やステータスが操作中の実行エージェントを選択した場合，［編集］ボタンが非活性となり，操作できません。

注意事項

実行エージェントの実行ホスト名は，編集時点で正しく名前解決できている必要があります。

実行中のジョブ（PCジョブ，UNIXジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，カスタムジョブ，またはアクションジョブ）がある場合は，実行エージェントグループから実行エージェントを除外できません。

実行中のジョブ（PCジョブ，UNIXジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，カスタムジョブ，アクションジョブ，またはイベントジョブ）がある場合は，実行ホスト名を変更できません。

項目

説明

指定要否

種類

選択した実行エージェントの種類が表示されます。

エージェント

実行エージェントのことです。

グループ

実行エージェントグループのことです。

−

エージェント名

選択した実行エージェント名または実行エージェントグループ名が表示されます。

−

ジョブの受付配信制限の状態

実行エージェントまたは実行エージェントグループのジョブの受付配信制限の状態を選択します。

有効

ジョブを受け付け，実行ホストに配信されます。

無効

ジョブを受け付けません。ただし，すでに受け付けたジョブは実行ホストに配信されます。

保留

ジョブを受け付けます。ただし，実行ホストには配信されません。

閉塞

ジョブを受け付けません。また，実行ホストにも配信されません。

「有効」または「無効」を選択した場合，実行エージェントの状態（接続状態）は「未確認」に設定されます。「保留」または「閉塞」を選択した場合，実行エージェントの状態（接続状態）は「使用不可」に設定されます。

必須

実行ホスト名

ジョブの実行先ホスト名を入力します。

1〜255バイトの任意文字列（以下，使用禁止文字を除く）を指定可能です。

マネージャーホスト名は指定できません。

使用禁止文字

制御文字および " ' ` $ ” ’ ‘

その他，注意事項

半角空白文字を含む文字列を指定した場合，除去して処理されます。このため，半角空白文字は使用しないでください。

エージェントのみ指定（必須）

ジョブ実行多重度

ジョブ実行多重度を設定する時間帯と，その時間帯のジョブ実行多重度を以下の形式で入力します。

なお，タイムゾーンはJSTになります。

ジョブ実行多重度により，この実行エージェントで同時に実行できるジョブ数を制限できます。同時実行数が制限されるジョブは，UNIXジョブ，PCジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，アクションジョブ，カスタムジョブ，および引き継ぎ情報設定ジョブです。同時に実行しようとしたジョブ数が，ジョブ実行多重度に達した場合，それを超えた分のジョブは，実行中のジョブが終了するまでキューイング（実行待ち）の状態になります。

形式

hh:mm-hh:mm=ジョブ実行多重度,hh:mm-hh:mm=ジョブ実行多重度,...

hhに指定できる値は，0〜9または00〜23（単位：時）です。

mmに指定できる値は，0, 00, または30（単位：分）です。

ジョブ実行多重度に指定できる値は，0〜4294967295です。

時間帯とジョブ実行多重度の組み合わせは，最大48まで指定できます。

その他，補足事項

時間帯を重複して指定した場合は，あとで指定した値が反映されます。

ジョブ実行多重度を指定しなかった時間帯は，変更されません。

実行した時刻を含む時間帯を指定した場合，ジョブ実行多重度はすぐに変更されます。

エージェントのみ指定（必須）

属するエージェントと優先順位

実行エージェントグループに関連づける実行エージェント名とそのグループ内での優先順位を以下の形式で入力します。

形式

実行エージェント名[:優先順位],実行エージェント名[:優先順位],...

実行エージェント名にはすでに登録済みの実行エージェントを指定します。

優先順位に指定できる値は，1〜16です。優先順位が一番低いのが1，一番高いのが16です。優先順位が高いほど，ジョブが優先的に実行されます。省略した場合，16が仮定されます。

関連づけできる実行エージェントの数は1,024までです。

グループのみ指定（必須）

説明

実行エージェントまたは実行エージェントグループに対するコメントを入力します。

1〜80バイトの任意文字列（以下，使用禁止文字を除く）を指定可能です。

使用禁止文字

制御文字および " ' ` $ ” ’ ‘

その他，注意事項

説明文の末尾に連続して設定した半角空白文字は無効になる場合があります。このため，末尾に半角空白文字を使用しないでください。

任意

8.1.4　削除

実行エージェントを削除できます。

実行エージェント一覧画面から，対象の実行エージェントをすべて選択して［削除］ボタンをクリックします。起動する以下のダイアログで対象に誤りがないことを確認（チェック）し，［実行］ボタンをクリックして削除します。

ステータスが操作中，または閉塞状態でない実行エージェントを選択した場合，［削除］ボタンが非活性となり，操作できません。

注意事項

削除する実行エージェントに対する新たなイベントジョブおよび起動条件付きジョブネットを実行しないようにしておいてください。

実行中のジョブ（PCジョブ，UNIXジョブ，カスタムジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，アクションジョブ，またはイベントジョブ）がある場合は，実行エージェントを削除できません。削除するには，実行中のジョブを強制終了させる必要があります。

どれかの実行エージェントグループに属している実行エージェントは削除できません。

9　ファイル

ファイルのメニューで提供する機能について説明します。

9.1　ログ一覧

［JP1］画面のナビメニュー［ファイル］−［ログ一覧］を選択すると，ログ一覧画面が表示されます。

9.1.1　一覧表示

サービスから提供可能な各種ログを表示できます。

一覧に表示する項目と説明を以下に示します。

項目

説明

［チェックボックス］

操作対象を示すチェックボックスです。

ログ名

ログの種類を表す名称が表示されます。

統合トレースログ

JP1管理基盤のJP1ユーザーの操作履歴などが出力されています。

実行操作ログ

ジョブスケジューラーのジョブネットやジョブの実行開始履歴・実行終了履歴，コマンドの実行履歴などが出力されています。

最終更新日時

ログの最終更新日時が表示されます。

9.1.2　エクスポート

ログの内容をエクスポートしてダウンロードできます。

ログ一覧画面から，対象のログをすべて選択して［エクスポート］ボタンをクリックします。起動する以下のダイアログに必要な情報を入力し，［実行］ボタンをクリックしてエクスポートします。

項目

説明

指定要否

ログ名

選択したすべてのログ名が表示されます。

−

取得日数

ログの取得日数を選択します。

1日分から選択でき，最大90日分まで選択できます。

システム負荷の軽減のため，取得が必要な最低日数を選択してください。

必須

エクスポートしたログは，実行したタスクのタスク詳細ダイアログのファイル名「<タスクID>.zip」（例：0000000001.zip）のリンクからダウンロードできます。エクスポートを実行したユーザーだけがログをダウンロードできます。

ダウンロードしたファイル中に格納されている各ログのファイル名を以下に示します。

ログ名

ファイル名

ファイル名の例

統合トレースログ

<タスクID>_hntr2.csv

0000000001_hntr2.csv

実行操作ログ

<タスクID>_ajslog.csv

0000000001_ajslog.csv

統合トレースログの出力形式を以下に示します。

出力形式

メッセージテキスト

説明

メッセージテキストの出力項目の内容は，JP1/Baseのマニュアルの統合トレースログを参照してください。

文字コードはUTF-8です。

改行コードはLFです。

ヘッダー行はありません。

各項目の区切り文字はコンマ(,)です。

各項目はダブルクォート(")で囲まれて出力されます。

メッセージテキスト内の日時のタイムゾーンはJSTです。

出力例

"0000 2019/12/11 11:55:34.155 jbsadduser 0000120B F71FE700 KAVA5003-I コマンドが開始しました"

"0106 2019/12/11 11:55:34.165 jbssessionmgr 00000E42 F6EBFB40 KAVA1508-I testuserユーザーの登録に成功しました"

"0006 2019/12/11 11:55:34.165 jbsadduser 0000120B F71FE700 KAVA5001-I 正常終了しました"

"0000 2019/12/11 11:57:11.400 jbschgpasswd 0000123A F7179700 KAVA5203-I コマンドが開始しました"

"0006 2019/12/11 11:57:11.410 jbschgpasswd 0000123A F7179700 KAVA5201-I 正常終了しました"

実行操作ログの出力形式を以下に示します。

出力形式

メッセージテキスト

説明

メッセージテキストの出力項目の内容は，JP1/Automatic Job Management System 3のマニュアルのスケジューラーログ（実行操作ログ）を参照してください。

文字コードはUTF-8です。

改行コードはLFです。

ヘッダー行はありません。

各項目の区切り文字はコンマ(,)です。

各項目はダブルクォート(")で囲まれて出力されます。

メッセージテキスト内の日時のタイムゾーンはJSTです。

出力例

"A007 Dec 11 12:01:37 [4970] KAVS0534-I c999apajssv99 ;CONNECT jp1user [USER] [10.210.38.11,JP1/AJS2-View] JP1CLOUD"

"A008 Dec 11 12:16:48 [4970] KAVS0535-I c999apajssv99 ;DISCONNECT jp1user [USER] [10.210.38.11,JP1/AJS2-View] JP1CLOUD"

"N001 Dec 11 12:03:47 [4256] KAVS0260-I JP1CLOUD:/test_jobnet:@A100"

"J001 Dec 11 12:03:47 [4256] KAVS0263-I JP1CLOUD:/test_jobnet/test_unit:@A100 c999apajssv99 1"

"J002 Dec 11 12:03:47 [4256] KAVS0264-I JP1CLOUD:/test_jobnet/test_unit:@A100 c999apajssv99 0 1"

"N002 Dec 11 12:03:47 [4256] KAVS0261-I JP1CLOUD:/test_jobnet:@A100"

9.2　提供ファイル一覧

［JP1］画面のナビメニュー［ファイル］−［提供ファイル一覧］を選択すると，提供ファイル一覧画面が表示されます。

9.2.1　一覧表示

サービスから提供する，操作対象のホストに紐づくファイルを表示して，ダウンロードできます。

一覧に表示する項目と説明を以下に示します。

項目

説明

ファイル名

ファイル名が表示されます。

ファイル名のリンクをクリックすると，ファイルをダウンロードできます。

説明

ファイルの説明が表示されます。

最終更新日時

ファイルの最終更新日時が表示されます。

サイズ

ファイルのサイズが表示されます。

9.2.2　エージェントセットアップ支援ツール

各マネージャーと接続して利用するエージェントのセットアップを支援するツールやパラメータシートをダウンロードできます。

提供するツールやパラメータシートを以下に示します。

製品名（略称）

サポートOS種別

サポートバージョン

提供するファイル

JP1/Base

Linux

Windows

V12以降

設定パラメータシート

設定ツールプラグイン

JP1パラメータユーティリティ

JP1/AJS3 - Agent

Linux

Windows

V12以降

設定パラメータシート

JP1/AJS3 - View

Windows

V12以降

設定パラメータシート

JP1/IM2 - View

Windows

V12以降

設定パラメータシート

提供するツールやパラメータシートの詳細は，「付録A 設定パラメータ・ツール」を参照してください。

10　タスク

各種実行操作をしたとき，これら操作はタスクとして登録されます。タスクのメニューで提供する機能について説明します。

10.1　タスク一覧

［タスク］画面を選択すると，タスク一覧画面が表示され，タスクの実行状況を参照することができます。

一覧に表示される情報は，ポータルの権限で異なります。ポータル管理者のタスク一覧は，すべてのユーザーが実行したタスクが表示されますが，チーム管理者と利用者のタスク一覧にはログインユーザー自身が実行したタスクだけが表示されます。

一覧に表示する項目と説明を以下に示します。

項目

説明

タスクID

タスクごとに割り当てられたタスクIDが表示されます。

ステータス

タスクの状態を示す以下のどれかが表示されます。

完了

実行中

エラー

種別

タスクの内容を示す以下のどれかが表示されます。

ジョブ定義エクスポート

ジョブ定義インポート

ルート追加

ルート削除

JP1ユーザー作成

JP1ユーザー編集

JP1ユーザー削除

JP1ユーザーパスワード変更

hosts情報登録

実行エージェント作成

実行エージェント編集

実行エージェント削除

ログエクスポート

ユーザー作成

ユーザー編集

ユーザー削除

ユーザーロック解除

ユーザーパスワードリセット

チーム作成

チーム編集

チームメンバー変更

チーム削除

リソース名

操作対象のリソース名が表示されます。※

メッセージ

ステータスがエラーの場合，エラーの内容が表示されます。要因や対処方法を示すメッセージが出力されている場合，そのメッセージに従って対処してください。

ステータスがエラー以外の場合，「-」が表示されます。

最終更新日時

タスクの最終更新日時が表示されます。

実行時間

タスク開始からの経過時間が表示されます。

実行者

タスクを実行したユーザーのユーザーIDが表示されます。

注※

操作対象のリソース名を以下に示します。

タスク種別

リソース名

ジョブ定義エクスポート

マネージャーホスト名-定義ファイル名

ジョブ定義インポート

マネージャーホスト名-定義ファイル名

ルート追加

環境種別名-CIDR

ルート削除

環境種別名-CIDR

JP1ユーザー作成

マネージャーホスト名-JP1ユーザー名

JP1ユーザー編集

マネージャーホスト名-JP1ユーザー名

JP1ユーザー削除

マネージャーホスト名-JP1ユーザー名

JP1ユーザーパスワード変更

マネージャーホスト名-JP1ユーザー名

hosts情報登録

マネージャーホスト名-登録ホスト名

実行エージェント作成

マネージャーホスト名-実行エージェント名

実行エージェント編集

マネージャーホスト名-実行エージェント名

実行エージェント削除

マネージャーホスト名-実行エージェント名

ログエクスポート

ポータルユーザー操作ログの場合は，「ログ名」。

それ以外は，「マネージャーホスト名」。

ユーザー作成

ユーザー名

ユーザー編集

ユーザー名

ユーザー削除

ユーザー名

ユーザーロック解除

ユーザー名

ユーザーパスワードリセット

ユーザー名

チーム作成

チーム名

チーム編集

チーム名

チームメンバー変更

チーム名

チーム削除

チーム名

10.2　タスク詳細（実行履歴の参照）

タスクの詳細情報を表示できます。

タスク一覧から，対象のタスク種別のリンクをクリックすると，詳細表示のダイアログが起動します。

詳細ダイアログの上部には，すべてのタスク種別に共通して「概要」の情報が表示されます。

「概要」に表示する項目と説明を以下に示します。

項目

説明

タスクID

タスクごとに割り当てられたタスクIDが表示されます。

種別

タスクの種別が表示されます。

ステータス

タスクの状態が表示されます。

メッセージ

ステータスがエラーの場合，エラーの内容が表示されます。要因や対処方法を示すメッセージが出力されている場合，そのメッセージに従って対処してください。

ステータスがエラー以外の場合，「-」が表示されます。

リソース名

操作対象のリソース名が表示されます。

リソースID

操作対象のリソースIDが表示されます。※

実行者

タスクを実行したユーザーのユーザーIDが表示されます。

実行開始日時

タスクの実行開始日時が表示されます。

実行完了日時

タスクの実行完了日時が表示されます。

最終更新日時

タスクの最終更新日時が表示されます。

実行時間

タスク開始からの経過時間が表示されます。

注※

操作対象のリソースIDを以下に示します。

タスク種別

リソースID

ジョブ定義エクスポート

マネージャーホスト名-定義ファイル名

ジョブ定義インポート

マネージャーホスト名-定義ファイル名

ルート追加

環境種別名-CIDR

ルート削除

環境種別名-CIDR

JP1ユーザー作成

認証サーバー名-JP1ユーザー名

JP1ユーザー編集

認証サーバー名-JP1ユーザー名

JP1ユーザー削除

認証サーバー名-JP1ユーザー名

JP1ユーザーパスワード変更

認証サーバー名-JP1ユーザー名

hosts情報登録

マネージャーホスト名-登録ホスト名

実行エージェント作成

マネージャーホスト名-実行エージェント名

実行エージェント編集

マネージャーホスト名-実行エージェント名

実行エージェント削除

マネージャーホスト名-実行エージェント名

ログエクスポート

ポータルユーザー操作ログの場合は，「ログ名」。

それ以外は，「マネージャーホスト名」。

ユーザー作成

ユーザーID

ユーザー編集

ユーザーID

ユーザー削除

ユーザーID

ユーザーロック解除

ユーザーID

ユーザーパスワードリセット

ユーザーID

チーム作成

チーム名

チーム編集

チーム名

チームメンバー変更

チーム名

チーム削除

チーム名

詳細ダイアログの下部には，タスク種別によって「詳細」の情報が表示されます。

タスク種別

詳細情報の表示有無

参照先

ジョブ定義エクスポート

○

10.2.1

ジョブ定義インポート

○

10.2.2

ルート追加

○

10.2.3

ルート削除

−

−

JP1ユーザー作成

○

10.2.4

JP1ユーザー編集

○

10.2.5

JP1ユーザー削除

−

−

JP1ユーザーパスワード変更

−

−

hosts情報登録

○

10.2.6

実行エージェント作成

○

10.2.7

実行エージェント編集

○

10.2.8

実行エージェント削除

−

−

ログエクスポート

○

10.2.9

ユーザー作成

○

10.2.10

ユーザー編集

○

10.2.11

ユーザー削除

−

−

ユーザーロック解除

−

−

ユーザーパスワードリセット

−

−

チーム作成

○

10.2.12

チーム編集

○

10.2.13

チームメンバー変更

○

10.2.14

チーム削除

−

−

（凡例）

○：あり，−：なし

10.2.1　ジョブ定義エクスポート

項目

説明

ユニット名

入力したユニット名が表示されます。

スケジューラーサービス名

入力したスケジューラーサービス名が表示されます。

公開先ホスト

選択したすべてのマネージャーホスト名が表示されます。

定義ファイル名のサフィックス

入力した定義ファイル名のサフィックスが表示されます。

説明

入力した定義ファイルの説明が表示されます。

10.2.2　ジョブ定義インポート

項目

説明

定義先ユニット名

入力した定義先ユニット名が表示されます。

スケジューラーサービス名

入力したスケジューラーサービス名が表示されます。

定義ファイル

選択した定義ファイル名が表示されます。

強制更新

選択した強制更新の内容が表示されます。

10.2.3　ルート追加

項目

説明

CIDR

入力したCIDRブロックが表示されます。

アタッチメント先

選択したアタッチメント先が表示されます。

10.2.4　JP1ユーザー作成

項目

説明

JP1ユーザー名

入力したJP1ユーザー名が表示されます。

JP1資源グループに対する操作権限

入力したJP1資源グループに対する操作権限がJP1資源グループごとに表示されます。

10.2.5　JP1ユーザー編集

項目

説明

JP1ユーザー名

JP1ユーザー名が表示されます。

JP1資源グループに対する操作権限

変更前

変更前のJP1資源グループに対する操作権限がJP1資源グループごとに表示されます。

変更後

変更後のJP1資源グループに対する操作権限がJP1資源グループごとに表示されます。

10.2.6　hosts情報登録

項目

説明

ホスト名

入力したホスト名が表示されます。

IPアドレス

入力したIPアドレスが表示されます。

10.2.7　実行エージェント作成

項目

説明

種類

選択した実行エージェントの種類が表示されます。

エージェント名

入力した実行エージェント名または実行エージェントグループ名が表示されます。

ジョブの受付配信制限の状態

選択したジョブの受付配信制限の状態が表示されます。

実行ホスト名

入力した実行ホスト名が表示されます。

実行エージェントグループの場合は，「-」が表示されます。

ジョブ実行多重度

入力したジョブ実行多重度が表示されます。

実行エージェントグループの場合は，「-」が表示されます。

属するエージェントと優先順位

入力した実行エージェントグループに属する実行エージェント名と優先順位が表示されます。

実行エージェントの場合は，「-」が表示されます。

説明

入力した実行エージェントの説明が表示されます。

10.2.8　実行エージェント編集

項目

説明

種類

実行エージェントの種類が表示されます。

エージェント名

実行エージェント名または実行エージェントグループ名が表示されます。

編集内容

変更前と変更後のジョブの受付配信制限の状態，実行ホスト名，ジョブ実行多重度，属するエージェントと優先順位，説明がそれぞれ表示されます。

種類によって指定できない項目は，「-」が表示されます。

10.2.9　ログエクスポート

項目

説明

ログ名

選択したすべてのログ名が表示されます。

取得日数

選択したログの取得日数が表示されます。

ダウンロード

エクスポートしたログのファイル名が表示されます。タスクのステータスが「完了」状態になるとファイル名がリンク付きで表示されます。ファイル名のリンクをクリックすると，エクスポートしたログをダウンロードできます。

10.2.10　ユーザー作成

カテゴリ

項目

説明

ユーザー情報

チーム名

選択したチーム名が表示されます。

氏名

入力した氏名が表示されます。

ローマ字氏名

入力したローマ字氏名が表示されます。

権限

選択したサービスポータルでの権限が表示されます。

環境利用設定

接続ホストの権限設定

提供されるホストごとに，選択した権限が表示されます。

ネットワークの権限設定

提供される環境種別ごとに，選択したネットワークの権限が表示されます。

10.2.11　ユーザー編集

カテゴリ

項目

説明

編集内容

ユーザー情報

変更前と変更後のチーム名，氏名，ローマ字氏名，権限がそれぞれ表示されます。

環境利用設定

接続ホストの権限設定

提供されるホストごとに，変更前と変更後の接続ホストの権限設定の内容が表示されます。

ネットワークの権限設定

提供される環境種別ごとに，変更前と変更後のネットワークの権限設定の内容が表示されます。

10.2.12　チーム作成

項目

説明

チーム名

入力したチーム名が表示されます。

関連付く環境種別

選択したチームに関連付ける環境種別が表示されます。

説明

入力したチームの説明が表示されます。

10.2.13　チーム編集

項目

説明

編集内容

変更前と変更後のチーム名，関連付く環境種別，説明がそれぞれ表示されます。

10.2.14　チームメンバー変更

項目

説明

変更後チーム名

変更後のチーム名が表示されます。

変更メンバー

チームを変更した各メンバーのユーザーID，氏名，変更前チーム名，ステータス（実行中/完了/エラー）が表示されます。

10.3　タスクの保持期間

タスクのステータスに関係なく，タスクの保持期間は最後にステータスが変化してから90日（デフォルト）です。最終更新日時から90日を経過したタスクは削除されます。なお，タスクの保持数に実用上の上限はありませんが，タスクIDが最大値に達した場合には1から採番し直します。

11　ユーザー管理

ユーザー管理のメニューで提供する機能について説明します。

11.1　ユーザー一覧

［管理］画面のナビメニュー［ユーザー管理］−［ユーザー一覧］を選択すると，ユーザー一覧画面が表示されます。

11.1.1　一覧表示

ポータルのユーザーの情報を表示できます。

チーム管理者の場合，自身が所属するチームのユーザーの情報だけが表示されます。

一覧に表示する項目と説明を以下に示します。

項目

説明

［チェックボックス］

操作対象を示すチェックボックスです。

ユーザーID

ユーザーごとに割り当てられたユーザーIDが表示されます。ユーザーIDのリンクをクリックすると，ユーザーの詳細情報を参照することができます。参照できる内容は「11.1.2 詳細表示」を参照してください。

氏名

ユーザーの漢字氏名が以下の形式で表示されます。

形式

姓△名

（凡例）△：半角空白

ステータス

ユーザーの状態が表示されます。

登録済

登録が完了している状態です。

操作中

変更操作により，操作中の状態です。

ロック

アカウントがロックされている状態です。

ステータスが操作中の場合，そのユーザーを選択したときに［編集］・［削除］・［チームメンバー変更］・［ロック解除］・［パスワードリセット］ボタンが非活性になり，それらの操作を行うことができません。

なお，操作中は他ステータスより優先して表示されます。

チーム名

ユーザーが所属するチーム名が表示されます。

権限

サービスポータルでのユーザーの権限が表示されます。

利用者

チーム管理者

ポータル管理者

11.1.2　詳細表示

ポータルのユーザーの詳細情報を表示できます。

ユーザー一覧画面から，対象のユーザーのユーザーIDのリンクをクリックすると，詳細表示のダイアログが起動します。

表示する項目と説明を以下に示します。

注意

Webブラウザーの表示倍率によっては，接続ホストの権限設定およびネットワークの権限設定の表右部に縦スライドバーが表示されることがあります。操作や動作に影響はありません。

カテゴリ

項目

説明

ユーザー情報

ユーザーID

ユーザーごとに割り当てられたユーザーIDが表示されます。

チーム名

ユーザーが所属するチーム名が表示されます。

氏名

ユーザーの氏名が以下の形式で表示されます。

形式

姓△名

（凡例）△：半角空白

ローマ字氏名

ローマ字氏名が表示されます。

権限

サービスポータルでのユーザーの権限が表示されます。

利用者

チーム管理者

ポータル管理者

環境利用設定

接続ホストの権限設定

提供されるホストごとに設定されている権限を表示します。権限は以下のどれかが表示されます。

利用しない

参照

運用

管理

ネットワークの権限設定

提供される環境種別ごとに設定されているネットワークの権限を表示します。以下のどれかが表示されます。

利用しない

利用する

11.1.3　新規作成

ユーザーを新規に作成できます。

ユーザー一覧画面から，［新規作成］ボタンをクリックして起動する以下のウィザードに必要な情報を入力し，［実行］ボタンをクリックして作成します。

注意

Webブラウザーの表示倍率によっては，接続ホストの権限設定およびネットワークの権限設定の表右部に縦スライドバーが表示されることがあります。操作や動作に影響はありません。

注意

Webブラウザーの表示倍率によっては，接続ホストの権限設定およびネットワークの権限設定の表右部に縦スライドバーが表示されることがあります。操作や動作に影響はありません。

カテゴリ

項目

説明

指定要否

ユーザー情報

チーム名

ユーザーが所属するチームを選択してください。

選択できるチーム一覧の表示順は，文字列順です。

ログインユーザーがチーム管理者の場合，自身が所属するチームだけが表示され，選択可能です。

必須

氏名

氏名を入力してください。

姓，名それぞれ1〜30文字の任意文字列（ただし，半角空白と以下の使用禁止文字を除く）を指定可能です。

使用禁止文字

制御文字および " ' ` $ ” ’ ‘

必須

ローマ字氏名

ローマ字氏名を入力してください。

姓，名それぞれ1〜18バイトの半角英小文字（以下，使用禁止文字を除く）を指定可能です。また，「<ローマ字姓>.<ローマ字名>」（姓名をドットで結合した文字列）が20バイト以内の範囲で指定可能です。

使用禁止文字

制御文字および " ' ` $ ” ’ ‘

必須

権限

サービスポータルでの権限を以下より選択してください。デフォルトは「利用者」が選択されています。

利用者

チーム管理者

ポータル管理者

ログインユーザーがチーム管理者の場合，「ポータル管理者」は選択肢として表示されず，選択できません。

必須

環境利用設定

接続ホストの権限設定

提供されるホストごとに，「参照」「運用」「管理」からユーザーに与える権限をチェックボックスで選択してください。何も選択しない場合，権限は「利用しない」になります。

デフォルトは何も選択されていません。

ログインユーザーがチーム管理者の場合，自身が所属するチームに関連付いている環境種別のホストに対してだけ権限を設定でき，それ以外の環境種別のホストの権限は「利用しない」になります。

関連付く環境種別がない場合，すべてのホストに対して権限を設定できます。

必須

ネットワークの権限設定

提供される環境種別ごとに，ユーザーに利用する権限を与えるかをチェックボックスで選択してください。何も選択しない場合，権限は「利用しない」になります。

デフォルトは何も選択されていません。

ログインユーザーがチーム管理者の場合，自身が所属するチームに関連付いている環境種別に対してだけ権限を設定でき，それ以外の環境種別の権限は「利用しない」になります。

関連付く環境種別がない場合，すべての環境種別に対して権限を設定できます

必須

確認

内容の確認

作成前の確認のために，入力内容が表示されます。

−

11.1.4　編集

ユーザーの情報や権限を編集できます。

ユーザー一覧画面から，対象のユーザーを1つ選択して［編集］ボタンをクリックします。起動する以下のウィザードの中で表示される情報を変更し，［実行］ボタンをクリックして編集します。

複数選択した場合やステータスが操作中のユーザーを選択した場合，［編集］ボタンが非活性となり，操作できません。

注意

Webブラウザーの表示倍率によっては，接続ホストの権限設定およびネットワークの権限設定の表右部に縦スライドバーが表示されることがあります。操作や動作に影響はありません。

注意

Webブラウザーの表示倍率によっては，接続ホストの権限設定およびネットワークの権限設定の表右部に縦スライドバーが表示されることがあります。操作や動作に影響はありません。

カテゴリ

項目

説明

指定要否

ユーザー情報

チーム名

ユーザーが所属するチームを選択してください。

選択できるチーム一覧の表示順は，文字列順です。

ログインユーザーがチーム管理者の場合，自身が所属するチームだけが表示され，選択可能です。

必須

氏名

氏名を入力してください。

姓，名それぞれ1〜30文字の任意文字列（ただし，半角空白と以下の使用禁止文字を除く）を指定可能です。

使用禁止文字

制御文字および " ' ` $ ” ’ ‘

必須

ローマ字氏名

ローマ字氏名が表示されます。

−

権限

サービスポータルでの権限を以下より選択してください。

利用者

チーム管理者

ポータル管理者

ログインユーザーがチーム管理者の場合，「ポータル管理者」は選択肢として表示されず，選択できません。

必須

環境利用設定

接続ホストの権限設定

提供されるホストごとに，「参照」「運用」「管理」からユーザーに与える権限をチェックボックスで選択してください。何も選択しない場合，権限は「利用しない」になります。

ログインユーザーがチーム管理者の場合，自身が所属するチームに関連付いている環境種別のホストに対してだけ権限を設定でき，それ以外の環境種別のホストの権限は変更できません。

関連付く環境種別がない場合，すべてのホストに対して権限を設定できます。

必須

ネットワークの権限設定

提供される環境種別ごとに，ユーザーに利用する権限を与えるかをチェックボックスで選択してください。何も選択しない場合，権限は「利用しない」になります。

ログインユーザーがチーム管理者の場合，自身が所属するチームに関連付いている環境種別に対してだけ権限を設定でき，それ以外の環境種別の権限は変更できません。

関連付く環境種別がない場合，すべての環境種別に対して権限を設定できます

必須

確認

内容の確認

編集前の確認のために，入力内容が表示されます。

−

11.1.5　削除

ユーザーを削除できます。

ユーザー一覧画面から，対象のユーザーをすべて選択して［削除］ボタンをクリックします。起動する以下のダイアログで対象に誤りがないことを確認（チェック）し，［実行］ボタンをクリックして削除します。

ステータスが操作中のユーザーを選択した場合やログインユーザー自身を選択した場合，［削除］ボタンが非活性となり，操作できません。

11.1.6　ロック解除

ユーザーのロック状態を解除できます。

ユーザー一覧画面から，対象のユーザーをすべて選択して［その他の操作］から［ロック解除］ボタンをクリックします。起動する以下のダイアログで対象に誤りがないことを確認（チェック）し，［実行］ボタンをクリックしてロックを解除します。

ステータスが操作中または登録済のユーザーを選択した場合，［ロック解除］ボタンが非活性となり，操作できません。

11.1.7　パスワードのリセット

ユーザーのパスワードをリセットできます。

ユーザー一覧画面から，対象のユーザーをすべて選択して［その他の操作］から［パスワードリセット］ボタンをクリックします。起動する以下のダイアログで対象に誤りがないことを確認（チェック）し，［実行］ボタンをクリックしてパスワードをリセットします。

ステータスが操作中のユーザーを選択した場合やログインユーザー自身を選択した場合，［パスワードリセット］ボタンが非活性となり，操作できません。

11.1.8　チームメンバーの変更

チームのメンバーを変更できます。

ユーザー一覧画面から，対象のユーザーをすべて選択して［その他の操作］から［チームメンバー変更］ボタンをクリックします。起動する以下のダイアログで変更先のチームを選択し，［実行］ボタンをクリックしてメンバーを変更します。

ステータスが操作中のユーザーを選択した場合，［チームメンバー変更］ボタンが非活性となり，操作できません。

項目

説明

選択ユーザー

選択したユーザーの情報が表示されます。

チーム名

変更先のチームを選択します。

11.1.9　ユーザー管理ポリシーに関する注意事項

サービスポータルのユーザー管理におけるポリシーを以下に示します。

ポータルのユーザーの新規作成時にIDが重複した場合は，ユーザーIDの末尾に前0なしの2からの連番を付与してIDを生成します。なお，連番の桁数は可変であり，「連番付与前のユーザーIDの長さ」と「連番の桁数」の合計が20バイトの範囲内でIDを生成可能です。

すでに削除されたポータルのユーザーの情報を編集することはできません。

ユーザー操作の履歴や設定情報は，管理者のタスクの実行履歴から取得することができます。

パスワードのポリシーとして，パスワードは英大文字・英小文字・数字・記号のうち3種類以上を使用する文字列で，長さは8文字以上にする必要があります。パスワードの中にユーザーIDや氏名に含まれる3文字以上連続する文字列は使用できません。また，過去3回のパスワードは使用禁止で，パスワードの有効期間は90日，パスワードのリセット含めて変更後1分間はパスワードを再度変更することはできません。

11.2　チーム一覧

［管理］画面のナビメニュー［ユーザー管理］−［チーム一覧］を選択すると，サービスポータルのチーム一覧画面が表示されます。

11.2.1　一覧表示

チームの情報を表示できます。

チーム管理者の場合，自身が所属するチームの情報だけが表示されます。

一覧に表示する項目と説明を以下に示します。

項目

説明

［チェックボックス］

操作対象を示すチェックボックスです。

チーム名

チーム名が表示されます。

ステータス

チームの状態が表示されます。

登録済

登録が完了している状態です。

操作中

変更操作により，操作中の状態です。

ステータスが操作中の場合，そのチームを選択したときに［編集］・［削除］・［メンバー変更］ボタンが非活性になり，それらの操作を行うことができません。

なお，操作中は他ステータスより優先して表示されます。

所属人数

チームの所属人数が表示されます。

サービスポータルに登録されているすべてのユーザーのうち，当該チームに所属しているユーザーの人数が表示されます。

関連付く環境種別

チームと関連付いている環境種別が表示されます。

関連付けがされていない場合，「なし」と表示されます。

説明

チームの説明が表示されます。

11.2.2　新規作成

チームを新規に作成できます。

チーム一覧画面から，［新規作成］ボタンをクリックして起動する以下のダイアログに必要な情報を入力し，［実行］ボタンをクリックして作成します。

すでに存在する同名のチームを複数作成することはできません。

項目

説明

指定要否

チーム名

チーム名を入力します。

1〜64バイトの任意文字列（以下，使用禁止文字を除く）で存在しないチーム名を指定してください。

使用禁止文字

制御文字および " ' ` $ ” ’ ‘ _ / ¥ [ ] : ; | = , + * ? < > %

また，空白または.だけの文字列，空白と.だけから成る文字列，.で終わる文字列，および~1文字だけの名称は指定できません。

注意事項

(1) チーム名は，「半角英大文字／小文字」を区別しません。そのため，例えば以下のような制限がありますのでご注意ください。

　例) チーム「abc123」がすでに存在する場合，チーム「ABC123」を作成することはできません。

必須

関連付く環境種別

チームに関連付ける環境種別（開発環境，本番環境など）を選択します。

関連付けをしない場合は，「なし」を選択してください。デフォルトは「なし」が選択されています。

必須

説明

チームの説明を入力します。

1〜255バイトの任意文字列（以下，使用禁止文字を除く）を指定可能です。

使用禁止文字

制御文字および " ' ` $ ” ’ ‘

任意

11.2.3　編集

チームの情報を編集できます。

チーム一覧画面から，対象のチームを1つ選択して［編集］ボタンをクリックします。起動する以下のダイアログに表示される情報を変更して内容に誤りがないことを確認（チェック）し，［実行］ボタンをクリックして編集します。

複数選択した場合やステータスが操作中のチームを選択した場合，［編集］ボタンが非活性となり，操作できません。

項目

説明

指定要否

チーム名

チーム名を入力します。

1〜64バイトの任意文字列（以下，使用禁止文字を除く）で存在しないチーム名を指定してください。すでに存在する同名のチーム名に編集することはできません。

使用禁止文字

制御文字および " ' ` $ ” ’ ‘ _ / ¥ [ ] : ; | = , + * ? < > %

また，空白または.だけの文字列，空白と.だけから成る文字列，.で終わる文字列，および~1文字だけの名称は指定できません。

注意事項

(1) チーム名は，「半角英大文字／小文字」を区別しません。そのため，例えば以下のような制限がありますのでご注意ください。

　例) チーム「abc123」がすでに存在する場合，チーム「ABC123」を作成することはできません。

必須

関連付く環境種別

チームに関連付ける環境種別（開発環境，本番環境など）を選択します。

関連付けをしない場合は，「なし」を選択してください。

必須

説明

チームの説明を入力します。

1〜255バイトの任意文字列（以下，使用禁止文字を除く）を指定可能です。

使用禁止文字

制御文字および " ' ` $ ” ’ ‘

任意

11.2.4　メンバーの変更

チームのメンバーを変更できます。

チーム一覧画面から，対象のチームを1つ選択して［メンバー変更］ボタンをクリックします。起動する以下のダイアログを操作してメンバーを変更し，［実行］ボタンをクリックしてメンバーを変更します。

複数選択した場合やステータスが操作中のチームを選択した場合，［メンバー変更］ボタンが非活性となり，操作できません。

項目

説明

チーム名

選択したチーム名が表示されます。

選択可能ユーザー

他のチームに所属しているユーザーが表示されます。選択したチームに追加するユーザーを選択して［追加］ボタンで追加します。

ステータスが操作中のユーザーは追加することはできません。

選択済みユーザー

すでに選択したチームに所属しているユーザーと選択可能ユーザーから追加したユーザーが表示されます。選択したチームから削除するユーザーを選択して［削除］ボタンで削除します。

すでに選択したチームに所属しているメンバーは，削除することはできません。

11.2.5　削除

チームを削除できます。

チーム一覧画面から，対象のチームをすべて選択して［削除］ボタンをクリックします。起動する以下のダイアログで対象に誤りがないことを確認（チェック）し，［実行］ボタンをクリックして削除します。

ステータスが操作中のチームを選択した場合や1人以上のユーザーが所属しているチームを選択した場合，［削除］ボタンが非活性となり，操作できません。

12　ログ管理

ログ管理のメニューで提供する機能について説明します。

12.1　ログ一覧

［管理］画面のナビメニュー［ログ管理］−［ログ一覧］を選択すると，ログ一覧画面が表示されます。

12.1.1　一覧表示

管理者向けにサービスから提供可能な各種ログを表示できます。

チーム管理者の場合，一覧には何も表示されません。

一覧に表示する項目と説明を以下に示します。

項目

説明

［チェックボックス］

操作対象を示すチェックボックスです。

ログ名

ログの種類を表す名称が表示されます。

ポータルユーザー操作ログ

ポータルのユーザーの操作履歴が出力されています。

最終更新日時

ログの最終更新日時が表示されます。

12.1.2　エクスポート

管理者向けのログの内容をエクスポートしてダウンロードできます。

ログ一覧画面から，対象のログをすべて選択して［エクスポート］ボタンをクリックします。起動する以下のダイアログに必要な情報を入力し，［実行］ボタンをクリックしてエクスポートします。

項目

説明

指定要否

ログ名

選択したすべてのログ名が表示されます。

−

取得日数

ログの取得日数を選択します。

1日分から選択でき，最大90日分まで選択できます。

システム負荷の軽減のため，取得が必要な最低日数を選択してください。

必須

エクスポートしたログは，実行したタスクのタスク詳細ダイアログのファイル名「<タスクID>.zip」（例：0000000002.zip）のリンクからダウンロードできます。エクスポートを実行したユーザーだけがログをダウンロードできます。

ダウンロードしたファイル中に格納されている各ログのファイル名を以下に示します。

ログ名

ファイル名

ファイル名の例

ポータルユーザー操作ログ

<タスクID>_portallog.csv

0000000002_portallog.csv

ポータルユーザー操作ログの出力形式を以下に示します。

出力形式

日時（dd/MMM/yyyy:hh:mm:ss.SSSSSSSSS ZZZZ）,監査の成功／失敗,ユーザーID,メッセージテキスト

説明

文字コードはUTF-8です。

改行コードはLFです。

ヘッダー行はありません。

各項目の区切り文字はコンマ(,)です。

各項目はダブルクォート(")で囲まれて出力されます。

日時のタイムゾーンはJSTです。

監査の成功／失敗には，内容に応じて「成功の監査」または「失敗の監査」が出力されます。

出力例

"26/Apr/2021:13:37:30.632352081 +0900","失敗の監査","portal.user","ユーザー アカウント認証を実行しました。アカウントがロックアウトされました。"

"26/Apr/2021:13:37:30.632352081 +0900","失敗の監査","portal.user","ユーザー アカウント認証を実行しました。"

"26/Apr/2021:13:41:17.951368985 +0900","成功の監査","portal.user","ユーザー アカウントのロック解除を実行しました。"

ポータルユーザー操作ログの主な出力契機と，対応して出力される内容を以下に示します。

主な出力契機

監査の成功／失敗

出力されるメッセージテキスト

（複数メッセージの場合はそれらが連続して出力されます）

ログイン成功，

ログイン中，

ログアウト，

およびログイン時にパスワード変更が必要な場合

成功の監査

ユーザー アカウント認証を実行しました。

注意

本メッセージは，ログイン中にも断続的に出力されます。

ログイン失敗

失敗の監査

ユーザー アカウント認証を実行しました。

注意

存在するユーザーアカウントの場合だけ，出力されます。また，複数回出力される場合があります。

パスワード変更

（成功）

成功の監査

アカウントのパスワード変更を実行しました。

パスワード変更

（失敗）

失敗の監査

アカウントのパスワード変更を実行しました。

アカウントのロックアウト

失敗の監査

ユーザー アカウント認証を実行しました。アカウントがロックアウトされました。

ユーザー作成

成功の監査

ユーザー アカウント作成を実行しました。

ユーザー編集

成功の監査

ユーザー アカウント変更を実行しました。

ユーザー削除

成功の監査

ユーザー アカウント削除を実行しました。

ユーザーロック解除

成功の監査

ユーザー アカウントのロック解除を実行しました。

ユーザーパスワードリセット

成功の監査

アカウントのパスワードリセットを実行しました。

13　その他，共通

サービスポータルのその他の共通機能について説明します。

13.1　お知らせ

ログイン画面の通知エリアと同じく，システムメンテナンスによるサービス停止など，サービス提供元からのお知らせを表示できます。

お知らせは，メイン画面右上の［お知らせ］ボタンをクリックすると表示されます。

13.2　用語集

用語集を表示できます。

用語集は，メイン画面右上の［用語集］ボタンをクリックすると表示されます。

13.3　一覧画面での共通機能について

以下に示す一覧画面で，共通して利用できる機能を以下に示します。

提供ファイル一覧

マネージャー一覧

ルート一覧

JP1ユーザー一覧

hosts情報一覧

実行エージェント一覧

ログ一覧

タスク一覧

ユーザー一覧

チーム一覧

機能

説明

一覧の表示項目のフィルタリング

フィルターのテキストボックスにキーワードを入力します。フィルターには1〜64文字の任意文字列（文字種チェックなし）を指定可能です。

Enterキーを押すか，虫眼鏡のボタンをクリックします。

×印のボタンを押すと，フィルタリングが解除されます。

なお，フィルターは一覧の中の全項目が検索対象となり，フィルターに入力した文字列を含む行がフィルタリングされて表示されます。フィルターに入力した文字列の大文字／小文字は区別されず，AND検索やOR検索，正規表現による検索はできません。

特定のカラムでのソート

カラムの見出しをクリックします。

クリックするたびに昇順，降順が切り替わります。

最新の情報に更新

一覧の内容を最新の情報に更新します。

13.4　表示言語について

サービスポータルの表示言語は，Webブラウザーの言語設定により次の通りに決定します。

Webブラウザーの言語種別

サービスポータルの表示言語

備考

日本語(ja)

日本語

英語(en)

英語

一部，未対応の画面があります。このため，日本語での利用を推奨します。

上記以外

日本語

13.5　ユーザー環境情報の保存

ユーザー環境の情報として次の情報が，Webブラウザー単位にデータ保存されます。

ユーザー環境のデータを削除する場合は，Webブラウザーで履歴を削除してください。

項目

保存する単位

フィルター履歴

サービスポータルのユーザーごとに，画面単位に履歴情報を保存されます。

タスク画面にあるページバーの［行数/ページ］の選択値

サービスポータルのユーザーごとに保存されます。

14　注意事項・制限事項

サービスポータルの注意事項・制限事項について説明します。

14.1　注意事項

14.1.1　一括操作時のタスク生成について

複数の対象を選択して一括操作した場合，1件のタスクとして登録するのではなく，それぞれの操作対象ごとの操作を別々のタスクとして登録します。ただし，ログのエクスポートについては1件のタスクとして登録します。

14.1.2　タスクの実行について

システム負荷などの原因により，実行したタスクが長時間経過しても終了しない場合があります。この場合には，サービス窓口までお問い合わせください。

14.2　制限事項

新規に作成したチームにユーザーを所属させる前に，チーム作成のタスクが完了していることを確認してください。タスクの完了前にユーザーを当該チームに所属させた場合，そのユーザーでのリソースの操作に失敗することがあります。この場合，他のチームに一度そのユーザーを移動させてから，再度作成したチームに所属させてください。

一度に400人以上のユーザーに対する操作を実行しないでください。タスクがエラーで終了することがあります。

付録

付録A　設定パラメータ・ツール

付録A.1　設定パラメータシート

JP1の設定パラメータシートには次のような特長があります。

設定パラメータシートの作成工数の軽減

品質が保証されたJP1の設定パラメータシートをお客様が利用することで，パラメータシートを作成する工数を抑えられます。

設定パラメータの変更内容の管理

設定パラメータシートの「変更履歴」でパラメータの追加・削除，値の変更などを管理しています。

システム更改時には「変更履歴」を基にパラメータを見直したりドキュメントを作成したりすることで，作業工数を削減できます。

設定パラメータの絞り込み（一部の製品のみ）

一部の製品の設定パラメータシートには，項目を絞り込むための「Function select」シートがあり，利用したい項目を選択すると必要な設定パラメータが選択表示されます。必要な項目を絞り込むことによって，構築にかかる工数を削減できます。

パラメータ設定の自動化，収集および差分比較（一部の製品のみ）

「JP1パラメータユーティリティ」を利用することで，製品がインストール済みの環境に設定パラメータシートの情報を適用したり，設定済みのパラメータ情報をExcel形式のファイルに収集したりできます。

また，設定値との差分の有無も確認できます。

設定パラメータシートをダウンロードのうえ，パラメータシート（定数設計書）作成時の補助資料としてご活用ください。

(1)　JP1/Base設定パラメータシート

JP1/Baseの「設定パラメータシート」と，JP1パラメータ設定ツールを実行するために必要な「JP1パラメータ設定ツールプラグイン」について説明します。

JP1/Baseの設定パラメータシートには，標準版と拡張版があります。用途に応じてご使用ください。

利用用途による設定パラメータシートの選び方について説明します。

設定パラメータシートで定義の設定を行い，手動で定義ファイルを作成する場合，標準版をご使用ください。

設定パラメータシートで定義の設定を行い，JP1パラメータ設定ツールで一括定義を行う場合，各定義ファイルの繰り返し（複数）定義できる数に上限があります。以下の上限数の違いから選択してください。

各定義ファイル

繰り返し定義の上限数

標準版

拡張版

転送設定ファイル

ログファイルトラップ動作定義ファイル

イベントログトラップ動作定義ファイル

100回分

100回分

上記以外の定義ファイル

10回分

100回分

拡張版を選択した場合の注意事項

繰り返し定義の上限数が多い分だけ設定する行が増えるのでファイルサイズが大きくなります。そのため，Excelファイルを開く時間が標準版よりも5倍程度遅くなることをご承知ください。

使用上の注意事項

設定パラメータシート及びJP1パラメータ設定ツールを使用する場合は，必ず設定パラメータシートのJSSMT Usageシートにあります注意事項をご確認の上，ご使用ください。

設定パラメータシート及びJP1パラメータ収集ツールを使用する場合は，必ず設定パラメータシートのJPACT Usageシートにあります注意事項をご確認の上，ご使用ください。

資料を加工してご使用いただいてもかまいませんが，成果物は利用者の責任の下でご使用ください。

利用者が加工された成果物に対して，日立製作所 サービスプラットフォーム事業本部では責任を負いかねます。

実際のシステム構築時には，必ず製品のマニュアルやリリースノートなど，最新の製品資料も併せてご確認ください。

資料は，予告無く変更される場合があります。

絞り込みシートを正常に動作させるために「シートの保護」が設定されている場合がありますが，必要に応じてシートの保護を解除してください（パスワードは設定されていません）。ただし，シートの保護を解除した場合，絞り込み機能の動作は保証できかねますので，ご了承ください。

(2)　JP1/AJS3設定パラメータシート

JP1/AJS3の「設定パラメータシート」について説明します。

使用上の注意事項

資料を加工してご使用いただいてもかまいませんが，成果物は利用者の責任の下でご使用ください。

利用者が加工された成果物に対して，日立製作所 サービスプラットフォーム事業本部では責任を負いかねます。

実際のシステム構築時には，必ず製品のマニュアルやリリースノートなど，最新の製品資料も併せてご確認ください。

資料は，予告無く変更される場合があります。

絞り込みシートを正常に動作させるために「シートの保護」が設定されている場合がありますが，必要に応じてシートの保護を解除してください（パスワードは設定されていません）。ただし，シートの保護を解除した場合，絞り込み機能の動作は保証できかねますので，ご了承ください。

(3)　JP1/IM2設定パラメータシート

JP1/IM2の「設定パラメータシート」について説明します。

使用上の注意事項

資料を加工してご使用いただいてもかまいませんが，成果物は利用者の責任の下でご使用ください。

利用者が加工された成果物に対して，日立製作所 サービスプラットフォーム事業本部では責任を負いかねます。

実際のシステム構築時には，必ず製品のマニュアルやリリースノートなど，最新の製品資料も併せてご確認ください。

資料は，予告無く変更される場合があります。

絞り込みシートを正常に動作させるために「シートの保護」が設定されている場合がありますが，必要に応じてシートの保護を解除してください（パスワードは設定されていません）。ただし，シートの保護を解除した場合，絞り込み機能の動作は保証できかねますので，ご了承ください。

付録A.2　JP1パラメータユーティリティ

設定作業をサポートするためのツールを提供します（対応製品：JP1/Base）。

JP1パラメータ設定ツール

JP1パラメータ収集ツール

(1)　JP1パラメータ設定ツール

このツールを実行すると，入力済みの「設定パラメータシート」から「JP1設定スクリプト」（設定値を製品に設定するための設定ファイルや，設定するためのコマンドを記述したファイル）を作成できます。

前提条件を以下に示します。

前提OS

前提ソフトウェア

メモリ所要量

Windows Server 2008 R2 SP1（x64）

Windows Server 2012 R2（x64）

Windows 7 SP1（x64）

Windows 8.1（x64）

Windows 10（x64）

Java SE Runtime Environment 8u51以降

1GB（標準）

2GB※

注※

JP1/Base設定パラメータシートの拡張版を使用する場合

下記の使用上のご注意をお読みの上，JP1パラメータ設定ツールをダウンロードしてください。

使用上のご注意

ご使用前に，同梱されている「取扱説明書」を必ずお読みください。本書および本ツールは改良のため，予告なしに変更されることがあります。

ツールの実行には，設定値が入力された設定パラメータシートと，それに対応するJP1パラメータ設定ツールプラグインが必要です（プラグインは，ツール実行前に所定のディレクトリに格納してください）。

ツールで作成されたスクリプトは各製品のサポートプラットフォームで実行できます。

本ツールはMicrosoft Excelファイルを使用しますが，ツール実行の前提としてはMicrosoft Excelのインストールは不要です。

対応製品は，JP1/BaseのV11-10以降およびV12-00以降です。

(2)　JP1パラメータ収集ツール

このツールを実行すると，既存システムの設定値を設定パラメータシートに取り込めます。SI作業の基本である「設定パラメータシート（設計書）の内容を確実にシステムに反映させる」運用全体をサポートします。

ぜひJP1パラメータ設定ツールと併せてご利用ください。

前提条件を以下に示します。

前提OS

前提ソフトウェア

メモリ所要量

Windows Server 2008 R2（64bit 版のみ）

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows 7（64bit 版のみ）

Windows 8.1（64bit 版のみ）

Windows 10（64bit 版のみ）

Java SE Runtime Environment 8u51以降

2GB（標準）

4GB※

注※

JP1/Base設定パラメータシートの拡張版を使用する場合

下記の使用上のご注意をお読みの上，JP1パラメータ収集ツールをダウンロードしてください。

使用上のご注意

ご使用前に，同梱されている「取扱説明書」を必ずお読みください。本書および本ツールは改良のため，予告なしに変更されることがあります。

本ツールで利用するパラメータ情報ファイルは，別ホストで出力したファイルを利用可能です。また，本ツールを実行する環境として各 JP1 製品がインストールされている必要はありません。

本ツールは Microsoft Excelブック形式のファイルを扱いますが，本ツールを実行する環境としてMicrosoft Excelがインストールされている必要はありません。

対応製品は，JP1/BaseのV11-10以降およびV12-00以降です。

付録B　各バージョンの変更内容

各バージョンでの変更点を次に示します。

付録B.1　01-01の変更内容

Microsoft Edgeをサポート対象とした。

エクスポートしてダウンロードできるログの改行コードを変更した。

ユーザー管理機能の仕様を次の通り変更した。

ユーザー作成・編集，チーム作成・編集の入力時の制限事項を一部削除した。

パスワードの変更禁止期間を変更した。

ポータルユーザー操作ログの出力形式・内容を変更した。

付録C　このマニュアルの参考情報

付録C.1　製品名の表記

表記

正式名称

JP1/AJS3

JP1/Automatic Job Management System 3

JP1/IM

JP1/Integrated Management

JP1/Integrated Management 2

JP1/IM2

JP1/Integrated Management 2

付録D　用語解説

サービスポータルで使用する用語を以下に示します。

JP1の用語の詳細については，JP1のマニュアルを参照してください。

（英字）

JP1権限レベル

管理対象（資源）に対してJP1ユーザーがどのような操作ができるかを表した名称です。ジョブ，ジョブネット，イベントなどの管理対象（資源）の種類に応じて，操作項目を定めています。管理対象（資源）の種類と，それに対する操作項目の幾つかを組み合わせた形式でJP1ユーザーの操作権限を管理します。

JP1資源グループ

ジョブ，ジョブネット，イベントなどの管理対象（資源）を幾つかのグループに分けて管理するためのグループの名称のことです。JP1ユーザーがどのJP1資源にアクセスできるかは，JP1資源をグループ化したJP1資源グループに対して設定します。

JP1ユーザー

サービスで提供されるJP1の機能を利用するときに必要なユーザーです。JP1ユーザーは，認証サーバーに登録され，アクセス権限は認証サーバーで管理されます。

（カ行）

環境種別

お客様のシステムの環境（開発環境，本番環境など）を区別するための名称のことです。サービスで提供されるマネージャーホストを配置するネットワーク領域の単位になります。

（サ行）

実行エージェント

ジョブやジョブネットの実行先となるエージェントホストの論理的な名称です。マネージャーホストに定義したエージェント情報に従って，ジョブやジョブネットに指定した実行エージェントと実行先ホスト名がマッピングされ，ジョブやジョブネットが実行先のエージェントホストに配信されます。

また，実行エージェントの種類として，実行エージェントをグルーピングして負荷分散を実現させる実行エージェントグループがあります。グルーピングする実行エージェントに優先順位を付けておくことで，ジョブを配信するエージェントホストを決定し，ジョブを配信します。

（タ行）

タスク

ユーザーがサービスポータル上で行った操作の実行状況や実行履歴を管理する単位です。

チーム

サービスポータルのユーザーのグルーピングに利用できるチームのことです。チームは環境種別と関連付けることができます。

チーム管理者

サービスポータルのチーム管理者権限を持つユーザーです。管理画面で提供される機能の一部を利用できます。

（ハ行）

ポータル管理者

サービスポータルの管理者権限を持つユーザーです。管理画面で提供される機能を利用できます。

（ラ行）

リソース

サービスポータルで表示・操作できる資源全般のことを指します。

利用者

サービスポータルの利用者権限を持つユーザーです。

索引

H

hosts情報[1]

hosts情報一覧[1]

hosts情報登録〔タスク詳細〕[1]

J

JP1/AJS3設定パラメータシート[1]

JP1/Base設定パラメータシート[1]

JP1/IM2設定パラメータシート[1]

JP1管理基盤[1]

JP1権限レベル〔用語解説〕[1]

JP1資源グループ〔用語解説〕[1]

JP1パラメータ収集ツール[1]

JP1パラメータ設定ツール[1]

JP1ユーザー[1]

JP1ユーザー一覧[1]

JP1ユーザー作成〔タスク詳細〕[1]

JP1ユーザー編集〔タスク詳細〕[1]

JP1ユーザー〔用語解説〕[1]

い

一覧表示〔hosts情報〕[1]

一覧表示〔JP1ユーザー〕[1]

一覧表示〔実行エージェント〕[1]

一覧表示〔チーム一覧〕[1]

一覧表示〔提供ファイル一覧〕[1]

一覧表示〔ユーザー一覧〕[1]

一覧表示〔ログ一覧〕〔ファイル〕[1]

一覧表示〔ログ管理〕[1]

え

エージェントセットアップ支援ツール[1]

エクスポート〔ログ一覧〕〔ファイル〕[1]

エクスポート〔ログ管理〕[1]

お

お知らせ[1]

か

環境種別〔用語解説〕[1]

管理者向けログ[1]

き

共通機能[1]

切り替え〔接続ホスト〕[1]

さ

削除〔JP1ユーザー〕[1]

削除〔実行エージェント〕[1]

削除〔チーム一覧〕[1]

削除〔ユーザー一覧〕[1]

削除〔ルート〕[1]

し

実行エージェント[1]

実行エージェント一覧[1]

実行エージェント作成〔タスク詳細〕[1]

実行エージェント編集〔タスク詳細〕[1]

実行エージェント〔用語解説〕[1]

実行履歴の参照[1]

詳細表示〔接続ホスト〕[1]

詳細表示〔ユーザー一覧〕[1]

ジョブスケジューラー[1]

ジョブ定義インポート〔タスク詳細〕[1]

ジョブ定義エクスポート〔タスク詳細〕[1]

ジョブ定義のインポート[1]

ジョブ定義のエクスポート[1]

新規作成〔JP1ユーザー〕[1]

新規作成〔実行エージェント〕[1]

新規作成〔チーム一覧〕[1]

新規作成〔ユーザー一覧〕[1]

新規登録〔hosts情報〕[1]

せ

接続ホスト[1]

設定パラメータシート[1]

そ

操作権限[1]

た

タスク[1]、[2]

タスク一覧[1]

タスク詳細[1]

タスクの保持期間[1]

タスク〔用語解説〕[1]

ち

チーム一覧[1]

チーム管理者〔用語解説〕[1]

チーム作成〔タスク詳細〕[1]

チームの作成[1]

チーム編集〔タスク詳細〕[1]

チームメンバーの変更[1]

チームメンバー変更〔タスク詳細〕[1]

チーム〔用語解説〕[1]

つ

追加〔ルート〕[1]

て

提供ファイル一覧[1]、[2]

ね

ネットワーク[1]、[2]

は

パスワード[1]

パスワードのリセット[1]

パスワード変更[1]

パスワード変更〔JP1ユーザー〕[1]

ひ

表示言語[1]

ふ

ファイル[1]

ファイルの取得[1]

プラットフォーム[1]

へ

編集〔JP1ユーザー〕[1]

編集〔実行エージェント〕[1]

編集〔チーム一覧〕[1]

編集〔ユーザー一覧〕[1]

ほ

ポータル管理者〔用語解説〕[1]

ま

マネージャー[1]

マネージャー一覧[1]

め

メトリクス[1]

メンバーの変更[1]

ゆ

ユーザー[1]

ユーザーID[1]

ユーザー一覧[1]

ユーザー環境情報の保存[1]

ユーザー管理[1]

ユーザー作成〔タスク詳細〕[1]

ユーザー認証[1]

ユーザーの権限[1]

ユーザーの作成[1]

ユーザー編集〔タスク詳細〕[1]

よ

用語集[1]

り

リソース〔用語解説〕[1]

利用者〔用語解説〕[1]

利用状況[1]、[2]

る

ルート一覧[1]

ルート追加〔タスク詳細〕[1]

ろ

ログアウト[1]

ログ一覧〔ファイル〕[1]

ログ一覧〔ログ管理〕[1]

ログイン[1]、[2]

ログインユーザーの情報表示[1]

ログエクスポート[1]

ログ管理[1]

ログの取得[1]

ロックアウト[1]

ロック解除[1]