COBOL2002　メッセージ

操作書

4010-1J-809

前書き

対象製品

P-1J36-1111 COBOL2002 Net Server Suite 01-02（適用OS：HP-UX 11i (IPF)）

P-1J36-2111 COBOL2002 Net Server Runtime 01-02（適用OS：HP-UX 11i (IPF)）

P-1J36-1211 COBOL2002 Net Server Suite(64) 01-02（適用OS：HP-UX 11i (IPF)）

P-1J36-2211 COBOL2002 Net Server Runtime(64) 01-02（適用OS：HP-UX 11i (IPF)）

P-1M36-1111 COBOL2002 Net Server Suite 01-03（適用OS：AIX 5L V5.1，AIX 5L V5.2，AIX 5L V5.3，AIX V6.1）

P-1M36-2111 COBOL2002 Net Server Runtime 01-03（適用OS：AIX 5L V5.1，AIX 5L V5.2，AIX 5L V5.3，AIX V6.1）

P-1M36-1211 COBOL2002 Net Server Suite(64) 01-00（適用OS：AIX 5L V5.3，AIX V6.1）

P-1M36-2211 COBOL2002 Net Server Runtime(64) 01-00（適用OS：AIX 5L V5.3，AIX V6.1）

P-1M36-1131 COBOL2002 Net Server Suite 03-05（適用OS：AIX V6.1，AIX V7.1，AIX V7.2）

P-1M36-2131 COBOL2002 Net Server Runtime 03-05（適用OS：AIX V6.1，AIX V7.1，AIX V7.2）

P-1M36-1231 COBOL2002 Net Server Suite(64) 03-05（適用OS：AIX V6.1，AIX V7.1，AIX V7.2）

P-1M36-2231 COBOL2002 Net Server Runtime(64) 03-05（適用OS：AIX V6.1，AIX V7.1，AIX V7.2）

P-1M36-1141 COBOL2002 Net Server Suite 04-70（適用OS：AIX V7.1，AIX V7.2，AIX 7.3）

P-1M36-2141 COBOL2002 Net Server Runtime 04-70（適用OS：AIX V7.1，AIX V7.2，AIX 7.3）

P-1M36-1241 COBOL2002 Net Server Suite(64) 04-70（適用OS：AIX V7.1，AIX V7.2，AIX 7.3）

P-1M36-2241 COBOL2002 Net Server Runtime(64) 04-70（適用OS：AIX V7.1，AIX V7.2，AIX 7.3）

P-2636-2314 COBOL2002 Net Developer 01-03（適用OS：Windows 98，Windows NT 4.0，Windows 2000，Windows Me，Windows XP，Windows Server 2003）

P-2436-5314 COBOL2002 Net Server Runtime 01-03（適用OS：Windows NT 4.0 Server，Windows 2000 Server，Windows 2000 Advanced Server，Windows 2000 Datacenter Server，Windows Server 2003）

P-2636-3314 COBOL2002 Net Client Runtime 01-03（適用OS：Windows 98，Windows NT 4.0 Workstation，Windows 2000 Professional，Windows Me，Windows XP）

P-2436-6314 COBOL2002 Net Server Suite 01-03（適用OS：Windows NT 4.0 Server，Windows 2000 Server，Windows 2000 Advanced Server，Windows 2000 Datacenter Server，Windows Server 2003）

P-2636-4314 COBOL2002 Net Client Suite 01-03（適用OS：Windows 98，Windows NT 4.0 Workstation，Windows 2000 Professional，Windows Me，Windows XP）

P-2636-2324 COBOL2002 Net Developer 02-01（適用OS：Windows 2000，Windows XP，Windows Server 2003，Windows Vista，Windows Server 2008，Windows 7）

P-2436-5324 COBOL2002 Net Server Runtime 02-01（適用OS：Windows 2000 Server，Windows 2000 Advanced Server，Windows 2000 Datacenter Server，Windows Server 2003，Windows Server 2008）

P-2636-3324 COBOL2002 Net Client Runtime 02-01（適用OS：Windows 2000 Professional，Windows XP，Windows Vista，Windows 7）

P-2436-6324 COBOL2002 Net Server Suite 02-01（適用OS：Windows 2000 Server，Windows 2000 Advanced Server，Windows 2000 Datacenter Server，Windows Server 2003，Windows Server 2008）

P-2636-4324 COBOL2002 Net Client Suite 02-01（適用OS：Windows 2000 Professional，Windows XP，Windows Vista，Windows 7）

P-2636-2334 COBOL2002 Net Developer 03-05（適用OS：Windows XP，Windows Server 2003，Windows Vista，Windows Server 2008，Windows 7，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 10）

P-2436-5334 COBOL2002 Net Server Runtime 03-05（適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2008，Windows Server 2012）

P-2636-3334 COBOL2002 Net Client Runtime 03-05（適用OS：Windows XP，Windows Vista，Windows 7，Windows 8，Windows 10）

P-2436-6334 COBOL2002 Net Server Suite 03-05（適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2008，Windows Server 2012）

P-2636-4334 COBOL2002 Net Client Suite 03-05（適用OS：Windows XP，Windows Vista，Windows 7，Windows 8，Windows 10）

P-2636-2344 COBOL2002 Net Developer 04-70（適用OS：Windows 7，Windows 8.1，Windows 10，Windows 11，Windows Server 2008 R2，Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2016，Windows Server 2019，Windows Server 2022）

P-2436-5344 COBOL2002 Net Server Runtime 04-70（適用OS：Windows Server 2008 R2，Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2016，Windows Server 2019，Windows Server 2022）

P-2636-3344 COBOL2002 Net Client Runtime 04-70（適用OS：Windows 7，Windows 8.1，Windows 10，Windows 11）

P-2436-6344 COBOL2002 Net Server Suite 04-70（適用OS：Windows Server 2008 R2，Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2016，Windows Server 2019，Windows Server 2022）

P-2636-4344 COBOL2002 Net Client Suite 04-70（適用OS：Windows 7，Windows 8.1，Windows 10，Windows 11）

P-2636-2354 COBOL2002 Net Developer 05-00（適用OS：Windows 10(x64)，Windows 11，Windows Server 2019，Windows Server 2022）

P-2436-5354 COBOL2002 Net Server Runtime 05-00（適用OS：Windows Server 2019，Windows Server 2022）

P-2636-3354 COBOL2002 Net Client Runtime 05-00（適用OS：Windows 10(x64)，Windows 11）

P-2436-6354 COBOL2002 Net Server Suite 05-00（適用OS：Windows Server 2019，Windows Server 2022）

P-2636-4354 COBOL2002 Net Client Suite 05-00（適用OS：Windows 10(x64)，Windows 11）

P-2936-2314 COBOL2002 Net Developer(64) 02-01（適用OS：Windows Server 2003 x64 Editions，Windows XP Professional x64 Edition，Windows Vista x64，Windows Server 2008 (x64)，Windows 7 (x64)）

P-2936-5314 COBOL2002 Net Server Runtime(64) 02-01（適用OS：Windows Server 2003 x64 Editions，Windows Server 2008 (x64)）

P-2936-6314 COBOL2002 Net Server Suite(64) 02-01（適用OS：Windows Server 2003 x64 Editions，Windows Server 2008 (x64)）

P-2936-2334 COBOL2002 Net Developer(64) 03-05（適用OS：Windows Server 2003 x64 Editions，Windows Vista x64，Windows Server 2008 (x64)，Windows 7 (x64)，Windows 8 (x64)，Windows Server 2012，Windows 10 (x64)，Windows Server 2016）

P-2936-5334 COBOL2002 Net Server Runtime(64) 03-05（適用OS：Windows Server 2003 x64 Editions，Windows Server 2008 (x64)，Windows Server 2012，Windows Server 2016）

P-2936-6334 COBOL2002 Net Server Suite(64) 03-05（適用OS：Windows Server 2003 x64 Editions，Windows Server 2008 (x64)，Windows Server 2012，Windows Server 2016）

P-2936-2344 COBOL2002 Net Developer(64) 04-70（適用OS：Windows 7(x64)，Windows 8.1(x64)，Windows 10(x64)，Windows 11，Windows Server 2008 R2，Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2016，Windows Server 2019，Windows Server 2022）

P-2936-5344 COBOL2002 Net Server Runtime(64) 04-70（適用OS：Windows Server 2008 R2，Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2016，Windows Server 2019，Windows Server 2022）

P-2936-6344 COBOL2002 Net Server Suite(64) 04-70（適用OS：Windows Server 2008 R2，Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2016，Windows Server 2019，Windows Server 2022）

P-2936-2354 COBOL2002 Net Developer(64) 05-00（適用OS：Windows 10(x64)，Windows 11，Windows Server 2019，Windows Server 2022）

P-2936-5354 COBOL2002 Net Server Runtime(64) 05-00（適用OS：Windows Server 2019，Windows Server 2022）

P-2936-6354 COBOL2002 Net Server Suite(64) 05-00（適用OS：Windows Server 2019，Windows Server 2022）

P-9D36-1111 COBOL2002 Net Server Suite 01-00（適用OS：Solaris(SPARC)）

P-9D36-2111 COBOL2002 Net Server Runtime 01-00（適用OS：Solaris(SPARC)）

P-9V36-1211 COBOL2002 Net Server Suite 01-01（適用OS：Linux AS 3 (IPF)，Linux AS 4 (IPF)，Linux 5 AP (Intel Itanium)）

P-9V36-2211 COBOL2002 Net Server Runtime 01-01（適用OS：Linux AS 3 (IPF)，Linux AS 4 (IPF)，Linux 5 AP (Intel Itanium)）

P-9S36-1111 COBOL2002 Net Server Suite 01-02（適用OS：Linux 5 AP (x86)，Linux 5 AP (AMD/Intel 64)※，Linux Server 6 (32-bit x86)，Linux Server 6 (64-bit x86_64)）

P-9S36-2111 COBOL2002 Net Server Runtime 01-02（適用OS：Linux 5 AP (x86)，Linux 5 AP (AMD/Intel 64)※，Linux Server 6 (32-bit x86)，Linux Server 6 (64-bit x86_64)）

P-9W36-1211 COBOL2002 Net Server Suite(64) 01-04（適用OS：Linux 5 AP (AMD/Intel 64)※，Linux Server 6 (64-bit x86_64)）

P-9W36-2211 COBOL2002 Net Server Runtime(64) 01-04（適用OS：Linux 5 AP (AMD/Intel 64)※，Linux Server 6 (64-bit x86_64)）

P-9S36-1131 COBOL2002 Net Server Suite 03-05（適用OS：Linux 5 AP (x86)，Linux 5 AP (AMD/Intel 64)※，Linux Server 6 (32-bit x86)，Linux Server 6 (64-bit x86_64)，Linux Server 7 (64-bit x86_64)）

P-9S36-2131 COBOL2002 Net Server Runtime 03-05（適用OS：Linux 5 AP (x86)，Linux 5 AP (AMD/Intel 64)※，Linux Server 6 (32-bit x86)，Linux Server 6 (64-bit x86_64)，Linux Server 7 (64-bit x86_64)）

P-9W36-1231 COBOL2002 Net Server Suite(64) 03-05（適用OS：Linux 5 AP (AMD/Intel 64)※，Linux Server 6 (64-bit x86_64)，Linux Server 7 (64-bit x86_64)）

P-9W36-2231 COBOL2002 Net Server Runtime(64) 03-05（適用OS：Linux 5 AP (AMD/Intel 64)※，Linux Server 6 (64-bit x86_64)，Linux Server 7 (64-bit x86_64)）

P-9W36-1241 COBOL2002 Net Server Suite(64) 04-70（適用OS：Linux Server 7 (64-bit x86_64)，Linux Server 8 (64-bit x86_64)，Linux Server 9 (64-bit x86_64)）

P-9W36-2241 COBOL2002 Net Server Runtime(64) 04-70（適用OS：Linux Server 7 (64-bit x86_64)，Linux Server 8 (64-bit x86_64)，Linux Server 9 (64-bit x86_64)）

P-2636-7334 COBOL2002 Developer Professional 03-05（適用OS：Windows XP，Windows Server 2003，Windows Vista，Windows Server 2008，Windows 7，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 10，Windows Server 2016）

P-2636-8334 COBOL2002 Professional Option for Developer 03-05（適用OS：Windows XP，Windows Server 2003，Windows Vista，Windows Server 2008，Windows 7，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 10，Windows Server 2016）

P-2936-7334 COBOL2002 Developer Professional(64) 03-05（適用OS：Windows Server 2003 x64 Editions，Windows Vista x64，Windows Server 2008 (x64)，Windows 7 (x64)，Windows 8 (x64)，Windows Server 2012，Windows 10 (x64)，Windows Server 2016）

P-2936-8334 COBOL2002 Professional Option for Developer(64) 03-05（適用OS：Windows Server 2003 x64 Editions，Windows Vista x64，Windows Server 2008 (x64)，Windows 7 (x64)，Windows 8 (x64)，Windows Server 2012，Windows 10 (x64)，Windows Server 2016）

P-2636-7344 COBOL2002 Developer Professional 04-70（適用OS：Windows 7，Windows 8.1，Windows 10，Windows 11，Windows Server 2008 R2，Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2016，Windows Server 2019，Windows Server 2022）

P-2936-7344 COBOL2002 Developer Professional(64) 04-70（適用OS：Windows 7(x64)，Windows 8.1(x64)，Windows 10(x64)，Windows 11，Windows Server 2008 R2，Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2016，Windows Server 2019，Windows Server 2022）

P-2636-7354 COBOL2002 Developer Professional 05-00（適用OS：Windows 10(x64)，Windows 11，Windows Server 2019，Windows Server 2022）

P-2936-7354 COBOL2002 Developer Professional(64) 05-00（適用OS：Windows 10(x64)，Windows 11，Windows Server 2019，Windows Server 2022）

注※　AMD64には対応していません。

これらのプログラムプロダクトのほかにもこのマニュアルをご利用になれる場合があります。詳細は「リリースノート」でご確認ください。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

発行

2025年2月　4010-1J-809

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2025, Hitachi, Ltd.

はじめに

このマニュアルは，次のプログラムプロダクトのメッセージについて説明したものです。

P-1J36-1111 COBOL2002 Net Server Suite

P-1J36-2111 COBOL2002 Net Server Runtime

P-1J36-1211 COBOL2002 Net Server Suite(64)

P-1J36-2211 COBOL2002 Net Server Runtime(64)

P-1M36-1111 COBOL2002 Net Server Suite

P-1M36-2111 COBOL2002 Net Server Runtime

P-1M36-1211 COBOL2002 Net Server Suite(64)

P-1M36-2211 COBOL2002 Net Server Runtime(64)

P-1M36-1131 COBOL2002 Net Server Suite

P-1M36-2131 COBOL2002 Net Server Runtime

P-1M36-1231 COBOL2002 Net Server Suite(64)

P-1M36-2231 COBOL2002 Net Server Runtime(64)

P-1M36-1141 COBOL2002 Net Server Suite

P-1M36-2141 COBOL2002 Net Server Runtime

P-1M36-1241 COBOL2002 Net Server Suite(64)

P-1M36-2241 COBOL2002 Net Server Runtime(64)

P-2636-2314 COBOL2002 Net Developer

P-2436-5314 COBOL2002 Net Server Runtime

P-2636-3314 COBOL2002 Net Client Runtime

P-2436-6314 COBOL2002 Net Server Suite

P-2636-4314 COBOL2002 Net Client Suite

P-2636-2324 COBOL2002 Net Developer

P-2436-5324 COBOL2002 Net Server Runtime

P-2636-3324 COBOL2002 Net Client Runtime

P-2436-6324 COBOL2002 Net Server Suite

P-2636-4324 COBOL2002 Net Client Suite

P-2636-2334 COBOL2002 Net Developer

P-2436-5334 COBOL2002 Net Server Runtime

P-2636-3334 COBOL2002 Net Client Runtime

P-2436-6334 COBOL2002 Net Server Suite

P-2636-4334 COBOL2002 Net Client Suite

P-2636-2344 COBOL2002 Net Developer

P-2436-5344 COBOL2002 Net Server Runtime

P-2636-3344 COBOL2002 Net Client Runtime

P-2436-6344 COBOL2002 Net Server Suite

P-2636-4344 COBOL2002 Net Client Suite

P-2636-2354 COBOL2002 Net Developer

P-2436-5354 COBOL2002 Net Server Runtime

P-2636-3354 COBOL2002 Net Client Runtime

P-2436-6354 COBOL2002 Net Server Suite

P-2636-4354 COBOL2002 Net Client Suite

P-2936-2314 COBOL2002 Net Developer(64)

P-2936-5314 COBOL2002 Net Server Runtime(64)

P-2936-6314 COBOL2002 Net Server Suite(64)

P-2936-2334 COBOL2002 Net Developer(64)

P-2936-5334 COBOL2002 Net Server Runtime(64)

P-2936-6334 COBOL2002 Net Server Suite(64)

P-2936-2344 COBOL2002 Net Developer(64)

P-2936-5344 COBOL2002 Net Server Runtime(64)

P-2936-6344 COBOL2002 Net Server Suite(64)

P-2936-2354 COBOL2002 Net Developer(64)

P-2936-5354 COBOL2002 Net Server Runtime(64)

P-2936-6354 COBOL2002 Net Server Suite(64)

P-9D36-1111 COBOL2002 Net Server Suite

P-9D36-2111 COBOL2002 Net Server Runtime

P-9V36-1211 COBOL2002 Net Server Suite

P-9V36-2211 COBOL2002 Net Server Runtime

P-9S36-1111 COBOL2002 Net Server Suite

P-9S36-2111 COBOL2002 Net Server Runtime

P-9W36-1211 COBOL2002 Net Server Suite(64)

P-9W36-2211 COBOL2002 Net Server Runtime(64)

P-9S36-1131 COBOL2002 Net Server Suite

P-9S36-2131 COBOL2002 Net Server Runtime

P-9W36-1231 COBOL2002 Net Server Suite(64)

P-9W36-2231 COBOL2002 Net Server Runtime(64)

P-9W36-1241 COBOL2002 Net Server Suite(64)

P-9W36-2241 COBOL2002 Net Server Runtime(64)

P-2636-7334 COBOL2002 Developer Professional

P-2636-8334 COBOL2002 Professional Option for Developer

P-2936-7334 COBOL2002 Developer Professional(64)

P-2936-8334 COBOL2002 Professional Option for Developer(64)

P-2636-7344 COBOL2002 Developer Professional

P-2936-7344 COBOL2002 Developer Professional(64)

P-2636-7354 COBOL2002 Developer Professional

P-2936-7354 COBOL2002 Developer Professional(64)

対象読者

次の方を対象としています。

COBOL2002でプログラムを作成する方

COBOL2002で作成したプログラムを実行する方

COBOL2002で作成したプログラムをテストデバッグする方

COBOL2002 Developer Professionalの機能を使用する方

また，COBOLの基本的な言語仕様と，UNIXまたはWindowsの操作方法について理解していることを前提としています。

このマニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する記号を次に示します。

記号

意味

［　］

文字キーやファンクションキーなど，キーボードのキーを示します。また，メニューやコマンドを示します。

【UNIX】

メッセージIDや項目などに【UNIX】が付加されている場合，UNIX COBOL2002のメッセージや項目となります。

【PC】

メッセージIDや項目などに【PC】が付加されている場合，PC COBOL2002のメッセージや項目となります。

1　コンパイル時のメッセージの概要

この章では，コンパイル時に出力されるメッセージの概要について説明します。

1.1　メッセージIDの形式（コンパイル時のメッセージ）

コンパイル時に出力されるメッセージの形式を次に示します。

コンパイル時のメッセージの場合

KCCCnnnnC-x    メッセージテキスト

擬似主／副プログラム生成時のメッセージの場合

KCCCnnnnG-x    [プログラム名／ファイル名：] メッセージテキスト

KCCC：プリフィクス

nnnn：メッセージ番号

C：コンパイル時のメッセージであることを示す。

G：擬似主／副プログラム生成時のメッセージであることを示す。

x：メッセージレベル

U：回復不能エラー

一般にコンパイルは中止されます。誤りの修正と再コンパイルが必要です。

S：重大エラー

翻訳ができる場合にコンパイルは続行されますが，オブジェクトファイルは出力されません。誤りの修正と再コンパイルが必要です。

W：警告エラー

大部分が実行可能ですが，実行に支障があるようなら，誤りの修正と再コンパイルが必要です。

I：お知らせ

コンパイラが仮定した条件などの通知です。通知内容に問題がなければ，修正および再コンパイルは不要です。

なお，コンパイル時に-ErrSupオプションを指定すると，Iレベルメッセージ，またはWレベルメッセージの出力を抑止できます。詳細は，マニュアル「COBOL2002　ユーザーズガイド」またはマニュアル「COBOL2002　使用の手引　手引編」のコンパイラオプションの説明を参照してください。

1.2　メッセージの説明の形式（コンパイル時のメッセージ）

このマニュアルでは，コンパイル時のメッセージを次の形式で記載します。

KCCCnnnnC-x（コンパイル時のメッセージ）

KCCCnnnnG-x（擬似主／副プログラム生成時のメッセージ）

メッセージテキスト

要因

メッセージの説明を示す。

(S)

システムの処置を示す。

(O)

オペレータの処置を示す。

(P)

プログラム作成者の処置を示す。

メッセージ中の可変の埋め字部分は*** n ***（nは数字）で示します。

各メッセージに付けられる情報を次に示します。

errno(e)

PC COBOL2002では，Microsoft C／C++の関数で発生したエラーの詳細情報を表します。

詳細は，Microsoft Visual C++のヘルプやMSDN（Microsoft Developer Network）など，MicrosoftのC／C++に関するマニュアルを参照してください。

UNIX COBOL2002では，システム関数で発生したエラーの詳細情報を表します。

詳細は，各システムのシステム関数に関するマニュアルを参照してください。

(e)の形式は次のようになります。

nnn-mmm

nnn

エラーが発生した関数に対応づけられた3けたの番号（関数番号）を示します。関数番号と関数名との対応を，次に示します。

表1‒1　コンパイル時のエラー番号と関数名

関数番号

関数名（マクロ名）

【PC】

【UNIX】

101

_access

access

102

−

execlp

103

CreateProcess

execvp

104

fcntl

fcntl

106

unlink

unlink

107

−

wait

201

fclose

fclose

202

fflush

fflush

203

fopen

fopen

204

fread

fread

205

freopen

freopen

206

fseek

fseek

207

ftell

ftell

208

fwrite

fwrite

209

fgets

fgets

210

−

popen

211

malloc

malloc

212

−

fprintf

213

getcwd

getcwd

214

−

iconv_open

215

−

iconv

216

−

iconv_close

217

MultiByteToWideChar

−

218

WideCharToMultiByte

−

219

fgetc

−

220

−

pipe

（凡例）

−：該当しない。

mmm

制御プログラムから返された入出力障害などのエラー番号を示します。値が設定されていない場合は，UNIX COBOL2002では「***」が表示されます。

エラー番号とエラーの内容を，次に示します。

表1‒2　コンパイル時のエラー番号とエラーの内容

エラー番号

エラーの内容

2

該当するファイルまたはディレクトリがない。

12

メモリが不足している。

13

アクセスの許可が得られない。

17

ファイルがある。

22※1

不完全な多バイト文字を検出した。

実装されていないコード変換を開始しようとした。※2

24

オープンしているファイルが多過ぎる。

28

デバイスに領域が残っていない。

36

資源のデッドロックが発生した。

84※3

無効な多バイト文字を検出した。

116※4

無効な多バイト文字を検出した。

1113※5

無効な多バイト文字を検出した。

注※1　AIX(64)，Linux(x86)，Linux(x64)で有効

注※2　関数番号が214のときだけ表示

注※3　Linux(x86)，Linux(x64)で有効

注※4　AIX(64)で有効

注※5　PC(x64) COBOL2002で有効

エラー情報

コンパイラで論理エラーが発生した場合のエラー情報を表します。

形式は次のようになります。

エラー情報=*** n ***または(*** n ***)　　（nは数字）

論理エラーが発生した場合には，当社保守員にエラー情報を連絡してください。

例外コード

OSで定義されているハードウェア例外とソフトウェア例外の種別コードを表します。

終了コード

コンパイラが返す復帰コードを表します。

詳細情報

コンパイラで使用しているコード変換ライブラリ関数で発生したエラーの詳細情報を表します。形式は次のようになります。

nnn-mmm-ooo

nnn

コード変換ライブラリ関数名を示します。

mmm

コード変換ライブラリ関数のリターンコードのマクロ名を示します。

ooo

コード変換ライブラリ関数のシステムエラーコードに設定されるエラーコードを示します。システムエラーコードが設定されない関数の場合は***が表示されます。

詳細は，「コード変換ライブラリのマニュアル」を参照してください。

メッセージ番号【UNIX】

UTF-8環境で，コンパイラメッセージのコード変換処理中にエラーが発生した場合の，変換元のコンパイラメッセージ番号を表します。形式は次のようになります。

message number = nnnn

nnnn

コンパイラメッセージの番号である4けたの数字を示します。

コンパイルリストが出力されている場合は，コンパイルリスト中に変換に失敗した元のメッセージが表示されます。

1.3　コンパイルエラー発生時の対処方法

ここでは，コンパイルエラー発生時の対処方法について説明します。

1.3.1　Sレベルエラー

コンパイルリスト中の？が付いた個所とエラーメッセージの内容から，誤りを修正してください。

1.3.2　Uレベルエラー

(1) メモリが不足していることを示すエラーメッセージが出力された場合，別のプログラムが動作している可能性があります。別のプログラムを停止するか，そのプログラムが終了するのを待って再コンパイルしてください。

(2) 起動できないことを示すエラーメッセージが出力された場合は，COBOL2002が提供している実行可能ファイルがない可能性があります。COBOL2002を再インストールしてください。

(3) 論理エラーを示すエラーメッセージが出力された場合は，次の処置をとってください。

ソースファイルに誤りが残っているときは，これを修正して再コンパイルします。

1.を実施しても同じエラーメッセージが出力されるときは，コンパイラが適切にエラーチェックをするのが難しい文法誤りがある可能性がありますので，ソースファイルを見直してください。

2.を実施しても同じエラーメッセージが再び出力されるときは，当社保守員に連絡してください。このとき，ソースファイル，登録集原文，およびコンパイルリストファイルが資料として必要になります。

(4) データ項目が多過ぎることを示すエラーメッセージが表示された場合は，次の処置をとってください。

CSVファイルの入出力文は，CSVファイルで扱う基本項目数を減らす。

CSVファイルの入出力文以外では，文の対象となっているデータ項目数を減らす。または，プログラムを分割する。

上記の処置を実施しても同じエラーメッセージが再び出力されるときは，当社保守員に連絡してください。

2　コンパイル時のメッセージの一覧

この章では，コンパイル時のメッセージの一覧と，メッセージの詳細について説明します。

2.1　KCCC0000C〜

KCCC0000C-U

コンパイラが稼働するメモリが足りません。

要因

コンパイラが稼働するメモリが足りない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

削除できる資源を削除して再実行する。

(P)

プログラムが大きい場合は分割する。

KCCC0001C-U

"*** 1 ***"が存在しません。

要因

ファイルが存在しない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

正しいファイルを指定して再実行する。

KCCC0002C-U

"*** 1 ***"が使用を許可されていません。

要因

ファイルにアクセス権がない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

ファイルのアクセス権を確認して再実行する。

KCCC0003C-U

"*** 1 ***"が開けません。

要因

処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

COBOLソースファイルなどの場合はファイルを再作成する。不明なファイルであれば当社保守員に連絡する。

KCCC0004C-U

"*** 1 ***"でクローズエラーが発生しました。

要因

処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

COBOLソースファイルなどの場合はファイルを再作成する。不明なファイルであれば当社保守員に連絡する。

KCCC0005C-W

プログラムシミュレーション用ファイル"*** 1 ***"が削除できません。errno（*** 2 ***-*** 3 ***）

要因

ファイルの削除処理中にエラーが発生した。

(S)

コンパイルを続行する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0006C-U

コンパイル中にエラーが発生しました。

要因

コンパイラで内部的なエラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0007C-W

"*** 1 ***"の文字コードは使用できません。"*** 2 ***"の文字コードを仮定します。

KCCC0008C-W

リンケージ用ファイル"*** 1 ***"が削除できません。errno（*** 2 ***-*** 3 ***）

要因

ファイルの削除処理中にエラーが発生した。

(S)

コンパイルを続行する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0009C-W

"*** 1 ***"が存在しません。

KCCC0010C-U

*** 1 ***オプションに指定されたプログラム名の長さが制限値を超えました。

要因

-SimMain／-SimSub／-SimIdentオプションに指定されたプログラム名の長さが制限値を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

-SimMain／-SimSub／-SimIdentオプションに指定されたプログラムの数を減らすかプログラム名を変更する。

KCCC0011C-U

コンパイラを起動するときのコマンドラインの長さが制限値を超えました。

要因

コマンドラインの制限値を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

コマンドラインに指定するオプションやファイル名を減らす。

KCCC0012C-W【PC】

-OleServer用ファイル"*** 1 ***"が削除できません。errno（*** 2 ***-*** 3 ***）

KCCC0013C-U【PC】

OLEサーバのレジストリの解除ができません。

要因

OLEサーバのレジストリの解除が失敗した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0014C-U【PC】

OLEサーバのレジストリの登録ができません。

要因

OLEサーバのレジストリの登録が失敗した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0015C-U

コード変換ライブラリが正しくインストールされていません。

要因

次の要因が考えられる。

（a）コード変換ライブラリがインストールされていない。

（b）使用するコード変換ライブラリが前提バージョンに満たない。

（c）コード変換ライブラリのDLLファイルへのパスが環境変数PATHにない。(PCの場合)

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

（a）コード変換ライブラリのインストール，バージョンを確認する。

（b）コード変換ライブラリのDLLファイルへのパスを環境変数PATHに追加する。(PCの場合)

KCCC0016C-U

コード変換ライブラリでエラーが発生しました。詳細情報（*** 1 ***-*** 2 ***-*** 3 ***）

要因

コード変換ライブラリがエラーを示す戻り値を返した。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

埋め字の詳細情報で示した情報を基に原因を調査する。

KCCC0017C-W

オプション *** 1 *** は，このシステムでは使用できません。このオプションを無視します。

KCCC0018C-W

翻訳変数名の長さが31字を超えています。先頭の31字だけを採用します。

KCCC0019C-W

翻訳変数の値の長さが160字を超えています。先頭の160字だけを採用します。

KCCC0020C-U

オプション *** 1 *** の指定に誤りがあります。

要因

コンパイラオプションの指定内容に誤りがある。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

コンパイラオプションの指定形式を見直して再実行する。

KCCC0021C-W【PC】

-DllInitオプションはDLL作成オプションの指定がないので無効となります。

KCCC0023C-W

-Std2002オプションと-StdMIA/-Std85オプションは同時に指定できません。-Std2002オプションを有効とします。

KCCC0024C-W

-Std85オプションと-StdMIAオプションは同時に指定できません。-Std85オプションを有効とします。

KCCC0025C-U

*** 1 ***オプションに指定されたファイル名の長さが制限値を超えました。

要因

オプションに指定されたファイル名の長さが制限値を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

オプションに指定されたファイル名を変更する。

KCCC0026C-U

*** 1 ***オプションに指定されたプログラム名の長さが制限値を超えました。

要因

オプションに指定されたプログラム名の長さが制限値を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

オプションに指定されたプログラム名を変更する。

KCCC0027C-U

リンカに渡すパラメタの長さが制限値を超えました。

要因

オプションに指定されたリンカに渡すパラメタの長さが制限値を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

オプションに指定されたリンカに渡すパラメタを変更する。

KCCC0029C-U

-Switch,EBCDIKオプション，又は-Switch,EBCDICオプションと，-UniObjGenオプションは同時に指定できません。

要因

コンパイラオプションの指定内容に誤りがある。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

-Switchオプション又は-UniObjGenオプションのどちらかの指定をやめる。

KCCC0030C-S

オプション *** 1 *** は，このシステムでは使用できません。

KCCC0039C-U【UNIX】

*** 1 ***オプションと，-UniObjGenオプションは同時に指定できません。

要因

-UniObjGenオプションと同時に指定できないオプションを指定した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

埋め字に示したオプションの指定をやめる。

KCCC0040C-S【UNIX】

*** 1 *** オプションのサブオプション *** 2 *** は，このシステムでは使用できません。

KCCC0041C-U

-SpaceAsZeroオプション指定時は，-Compati85,Allオプション指定が必要です。

要因

-SpaceAsZeroオプション指定時，-Compati85,Allオプションまたは-Compati85オプションのすべてのサブオプションを指定していない。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

-Compati85,Allオプションを指定する。

KCCC0045C-U【UNIX】

Cannot start converting encoding. errno(*** 1 ***-*** 2 ***)

要因

コード変換開始処理中にエラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

メッセージで表示したerrnoを基にエラーの原因を調査する。

KCCC0046C-U

コード変換処理中にエラーが発生しました。errno（*** 1 ***-*** 2 ***）

要因

コード変換処理中にエラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

メッセージで表示したerrnoを基にエラーの原因を調査する。

KCCC0047C-U【PC】

コード変換処理中に無効な外字を検出しました。

要因

コード変換処理中に無効な外字を検出した。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

無効な外字を使用しないように修正する。

KCCC0049C-U【PC】

環境変数*** 1 ***に指定されたファイル名の長さが制限値を超えました。

要因

環境変数に指定されたファイル名の長さが制限値を超えました。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

環境変数に指定されたファイル名を変更する。

KCCC0050C-U

*** 1 ***を起動する領域の確保ができません。errno（*** 2 ***-*** 3 ***）

要因

メモリが足りない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

削除できる資源を削除して再実行する。

KCCC0051C-U

*** 1 ***が起動できません。errno（*** 2 ***-*** 3 ***）

要因

コンパイラのモジュールが存在しない，又は壊れている。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

COBOL2002を再インストールする。

KCCC0053C-U

*** 1 ***が異常終了しました。例外コード（*** 2 ***）

要因

コンパイラが例外コードに示す要因により異常終了した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0054C-U

*** 1 ***が異常終了しました。終了コード（*** 2 ***）

要因

コンパイラが終了コードに示す要因により異常終了した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0055C-U【PC】

MTコマンドでエラーが発生したため，マニフェストの埋め込みに失敗しました。

要因

MTコマンドでエラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）COBOLで許していないリンカオプション(-OUT)を指定した。

（b）埋め込み対象，またはマニフェストが正しくない。

（c）高負荷の状態でコンパイルを実行した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

（a）「要因」，またはMTコマンドのメッセージを基にエラーの原因を調査する。

（b）時間をおいて再コンパイルする。

（c）環境変数CBLLINKINTERVALでコマンド起動間隔を設定する。

（d）-ManifestFileExtオプションを指定し，マニフェストの埋め込みを抑止する。

（e）（b）〜（d）を試みてもまだエラーが発生する場合には，当社保守員に連絡する。

KCCC0056C-U【PC】

*** 1 ***が起動できません。errno（*** 2 ***-*** 3 ***）

要因

コマンドの起動に失敗した。次の要因が考えられる。

（a）メッセージで表示したコマンドが存在しない，または壊れている。

（b）環境変数CBLLINKER，CBLRESOURCECOMPILER，CBLMANIFESTTOOLを指定している場合，環境変数に設定したコマンドを使用する環境が整っていない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

(a)COBOL2002を再インストールする。

(b)環境変数CBLLINKER，CBLRESOURCECOMPILER，CBLMANIFESTTOOLを指定している場合，環境変数に設定したコマンドのパス名とコマンドを実行するのに必要な環境設定を見直す。

(c)メッセージで表示したerrnoを基にエラーの原因を調査する。

KCCC0059C-U【PC】

一時ファイルが作成できません。

要因

一時ファイルの入出力処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルが一杯になった。

（b）フォルダにアクセス権限がない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

削除できる資源を削除して再実行する。フォルダにアクセスできる権限で再実行する。それでも問題が解決できない場合は，当社保守員に連絡する。

KCCC0060C-W

共通インタフェースファイル"*** 1 ***"が削除できません。errno（*** 2 ***-*** 3 ***）

KCCC0061C-U【PC】

一時ファイルで入出力エラーが発生しました。errno（*** 1 ***-*** 2 ***）

要因

処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0070C-U

論理エラーが発生しました。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0071C-U

論理エラーが発生しました。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0072C-U

論理エラーが発生しました。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0073C-U

論理エラーが発生しました。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0074C-U

論理エラーが発生しました。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0075C-U

論理エラーが発生しました。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0076C-U

論理エラーが発生しました。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0077C-U

論理エラーが発生しました。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0081C-U【UNIX】

ディレクトリへのアクセスが許可されていません。

要因

上位ディレクトリを含めてディレクトリに対するアクセス権限がない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

上位ディレクトリを含めてディレクトリにアクセス権限を与える。

KCCC0082C-U

プログラム論理エラーです。errno（*** 1 ***-*** 2 ***）

要因

ディレクトリの処理中にエラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

メッセージで表示したerrnoを基にエラーの原因を調査する。

KCCC0100C-U【UNIX】

ccblコマンドは，このシステムで使用できません。

要因

ccblコマンドを使用して，コンパイルを実行したか，またはヘルプ機能（オプション表示）を使用した。

(S)

ccblコマンドの実行を中止する。

(O)

ccbl2002コマンドを使用して，再実行する。

KCCC0101C-U

オプション"*** 1 ***"に必要な引数がありません。

要因

オプションに必要な引数がない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

オプションに必要な引数を指定して再実行する。

KCCC0102C-W

-Mainオプションを無視します。

KCCC0103C-W

"*** 1 ***"を無視します。

KCCC0104C-U【PC】

自由形式正書法で書かれたCOBOLソースファイルに対して，不当なオプションが指定されています。

要因

自由形式正書法で書かれたCOBOLソースファイルに対して，次のオプションが指定された。-V3Rec -CompatiV3 -StdMIA -Std85 -StdVersion

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

不当なオプションを削除して再実行する。

KCCC0104C-U【UNIX】

自由形式正書法で書かれたCOBOLソースファイルに対して，不当なオプションが指定されています。

要因

自由形式正書法で書かれたCOBOLソースファイルに対して，次のオプションが指定された。-V3Rec -CompatiV3 -StdMIA -Std85 -StdVersion -EucPosition

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

不当なオプションを削除して再実行する。

KCCC0109C-S

-Dcオプション指定時は，-Dlオプション指定が必要です。

KCCC0110C-U【UNIX】

日本語EUC環境下で，-UniObjGenオプションは指定できません。

要因

日本語EUC環境で-UniObjGenオプションが指定された。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

言語環境を変更するか，-UniObjGenオプションの指定をやめる。

KCCC0111C-U【UNIX】

UTF-8環境下では，-UniObjGenオプションを指定しなければなりません。

要因

-UniObjGenオプションが指定されていない。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

-UniObjGenオプションを指定し，Unicode機能を使用したプログラムとしてコンパイルする。 Unicode機能については，マニュアル「COBOL2002 使用の手引 手引編」を参照のこと。

KCCC0112C-U【UNIX】

UTF-8環境下以外で，-UniObjGenオプションは指定できません。

要因

UTF-8環境下以外で，-UniObjGenオプションを指定している。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

言語環境をUTF-8に変更する。

KCCC0113C-U【UNIX】

-UniObjGenオプション指定時，環境変数CBLSRCENCODINGを指定しなければなりません。

要因

-UniObjGenオプション指定時，環境変数CBLSRCENCODINGを指定していない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

環境変数CBLSRCENCODINGを指定する。

KCCC0114C-U

*** 1 ***オプション指定時，*** 2 ***オプションを指定しなければなりません。

要因

-MaxDigits38オプションと-IntResult,DecFloat40オプションを同時に指定していない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

-MaxDigits38オプションと-IntResult,DecFloat40オプションを同時に指定する。

KCCC0115C-U

-VOSCBLオプション指定時，-CompatiV3オプションを指定しなければなりません。

要因

-VOSCBLオプション指定時に，-CompatiV3オプションを同時に指定していない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

-VOSCBLオプションと-CompatiV3オプションを同時に指定する。

KCCC0116C-U

-JPN,V3JPNSpaceオプション指定時，-CompatiV3オプションを指定しなければなりません。

要因

-JPN,V3JPNSpaceオプション指定時に，-CompatiV3オプションを同時に指定していない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

-JPN,V3JPNSpaceオプションと-CompatiV3オプションを同時に指定する。

KCCC0140C-U

論理エラーが発生しました。（*** 1 ***）

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0141C-U

論理エラーが発生しました。（*** 1 ***）

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0701C-S

翻訳指令行の書き方に誤りがあります。

KCCC0702C-S

翻訳変数名"*** 1 ***"は未定義です。

KCCC0703C-S

翻訳変数名"*** 1 ***"は二重に指定できません。

KCCC0704C-S

比較条件の組み合わせが誤っています。

KCCC0705C-S

ELSE指定に対応するIF指令がありません。

KCCC0706C-S

END-IF指定に対応するIF指令がありません。

KCCC0707C-S

WHEN指定に対応するEVALUATE指令がありません。

KCCC0708C-S

END-EVALUATE指定に対応するEVALUATE指令がありません。

KCCC0709C-S

EVALUATE指令に対応するWHEN指定がありません。

KCCC0710C-S

WHEN OTHER指定の前にはWHEN指定が必要です。

KCCC0711C-S

EVALUATE指令と最初のWHEN指定の間に文は書けません。

KCCC0712C-S

DEFINED条件に翻訳変数名以外は指定できません。

KCCC0713C-S

ブール式にブール定数以外は指定できません。

KCCC0714C-S

比較条件の両作用対象が数字定数でないとき，比較演算子は「IS [ NOT ] EQUAL TO」か「IS [ NOT ] =」でなければなりません。

KCCC0715C-S

ファイル名に対応する入出力例外名がありません。

KCCC0716C-S

例外名"*** 1 ***"は二重に指定できません。

KCCC0717C-S

条件翻訳が登録集原文中で完結していません。END-IF指定又はEND-EVALUATE指定を仮定します。

KCCC0719C-S

翻訳指令では，数字定数のけた数は15けた以内でなければなりません。

KCCC0720C-W

右括弧の数が多過ぎます。余分な右括弧を無視します。

KCCC0721C-S

*** 1 ***文中に翻訳指令は指定できません。

KCCC0722C-U

条件翻訳の入れ子の数が上限値（1,000）を超えました。

要因

条件翻訳の入れ子の数が上限値（1,000）を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

条件翻訳の入れ子の数を減らす。

KCCC0723C-S

選択主体と選択対象の組み合わせに誤りがあります。

KCCC0724C-S

ファイル名"*** 1 ***"は二重に指定できません。

KCCC0725C-S

-Compati85,IoStatus -Compati85,Linage -Compati85,Call -Compati85,Power -Compati85,NoPropagateまたは-Compati85,Allオプション指定時は，TURN指令を指定できません。

KCCC0730C-S

翻訳指令の前には空白以外指定できません。

KCCC0731C-S

翻訳指令はデバッグ行に指定できません。この行を無視します。

KCCC0732C-S

翻訳指令は固定継続標識のある行に指定できません。この行を無視します。

KCCC0733C-W

語の長さが31字を超えています。先頭の31字だけを採用します。

KCCC0734C-S【PC】

SQLデータベース操作機能使用時に翻訳指令は指定できません。この行を無視します。

KCCC0735C-U【PC】

自由形式正書法で書かれたCOBOLソースファイルに対して，不当なオプションが指定されています。

要因

以下のどちらかのCOBOLソースファイルに対して，次のオプションが指定された。-V3Rec -CompatiV3 -StdMIA -Std85 -StdVersion

・SOURCE FORMAT指令を用いてCOBOLソースの途中で自由形式正書法に切り替えている。

・自由形式正書法で書かれた登録集ファイルをCOPY文で展開している。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

不当なオプションを削除して再実行する。

KCCC0735C-U【UNIX】

自由形式正書法で書かれたCOBOLソースファイルに対して，不当なオプションが指定されています。

要因

以下のどちらかのCOBOLソースファイルに対して，次のオプションが指定された。-V3Rec -CompatiV3 -StdMIA -Std85 -StdVersion -EucPosition

・SOURCE FORMAT指令を用いてCOBOLソースの途中で自由形式正書法に切り替えている。

・自由形式正書法で書かれた登録集ファイルをCOPY文で展開している。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

不当なオプションを削除して再実行する。

KCCC0750C-S

浮動デバッグ指示子の前には空白以外指定できません。浮動デバッグ指示子を無視します。

KCCC0751C-S

浮動デバッグ指示子は固定デバッグ標識のある行に指定できません。浮動デバッグ指示子を無視します。

KCCC0752C-S

浮動デバッグ指示子は固定継続標識のある行に指定できません。浮動デバッグ指示子を無視します。

KCCC0753C-S

浮動デバッグ指示子はデバッグ標識のある行に指定できません。浮動デバッグ指示子を無視します。

KCCC0780C-W

1行のバイト数が*** 1 ***バイトを超えています。*** 1 ***バイトを超えた文字を無視します。

KCCC0789C-U【UNIX】

カレントディレクトリまたは登録集原文の検索ディレクトリの絶対パス名の長さが制限値を超えました。

要因

カレントディレクトリまたは登録集原文の検索ディレクトリの絶対パス名の長さが制限値を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

ディレクトリを短くして，再コンパイルする。

KCCC0790C-U【PC】

MIOS7互換のレコード定義展開機能では*** 1 ***は使用できません。

KCCC0800C-W

定数の継続が正しくありません。浮動定数継続指示子のハイフンに空白を仮定します。

KCCC0801C-W

浮動定数継続指示子は固定継続標識のある行に指定できません。

KCCC0810C-S

部分語1に原文語が一つもありません。

KCCC0811C-S

部分語の指定が正しくありません。

KCCC0900C-U

論理エラーが発生しました。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0901C-U

論理エラーが発生しました。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0915C-U【UNIX】

Converting encoding of error message caused an error, message number = *** 1 ***. errno(*** 2 ***-*** 3 ***)

要因

メッセージ番号が示すコンパイラメッセージのコード変換に失敗した。

メッセージの埋め字が無効か，または不完全なマルチバイト文字を含む可能性がある。次に示す要因が考えられる。

（a）ソースプログラムの文字コードがシフトJISでない。

（b）ソースプログラムに，無効か，または不完全なマルチバイト文字を含む。

（c）コマンドライン引数の文字コードが，環境変数LANGの指定と異なる。

（d）コマンドライン引数に，無効か，または不完全なマルチバイト文字を含む。

（e）エラーが発生したファイルの絶対パス名に，無効か，または不完全なマルチバイト文字を含む。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

メッセージで表示したメッセージ番号とerrnoを基にエラーの原因を調査し，メッセージ番号が示す誤りを修正する。

KCCC0917C-U

A version of message file is disagreed.

要因

違うバージョンのコンパイラのメッセージファイルが存在する。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

違うバージョンのコンパイラを削除して再実行する。

KCCC0918C-U

The file other than message file is opened.

要因

違うシステムのコンパイラのメッセージファイルが存在する。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

違うシステムのコンパイラを削除して再実行する。

KCCC0919C-U

Logical error occurred. （*** 1 ***）

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0920C-U

The message number "*** 1 ***" is not in the message file.

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0921C-U

Unable to use the message file.

要因

次の要因が考えられる。

（a）環境変数LANGにこのシステムで使用できない設定値が指定された。(Linux(IPF64)の場合)

（b）コンパイラのメッセージファイルが存在しない，又は壊れている。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

環境変数LANGに正しい設定値を指定する。(Linux(IPF64)の場合)

COBOL2002を再インストールする。

KCCC0922C-U

プログラム論理エラーです。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0923C-U

プログラム論理エラーです。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0924C-U

プログラム論理エラーです。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0925C-U

プログラム論理エラーです。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0926C-U

プログラム論理エラーです。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0927C-U

プログラム論理エラーです。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0928C-U

プログラム論理エラーです。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0929C-U

プログラム論理エラーです。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0943C-U

論理エラーが発生しました。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0944C-U

論理エラーが発生しました。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0945C-U

論理エラーが発生しました。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0946C-U

論理エラーが発生しました。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0947C-U

論理エラーが発生しました。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0948C-U

論理エラーが発生しました。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0949C-U

論理エラーが発生しました。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0950C-U

論理エラーが発生しました。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0951C-U

論理エラーが発生しました。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0952C-U

論理エラーが発生しました。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0961C-U

プログラム論理エラーです。エラー情報＝*** 1 ***

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

2.2　KCCC1000C〜

KCCC1001C-W

部の見出しがA領域から始まっていません。A領域にあると仮定します。

KCCC1002C-S

IDENTIFICATION DIVISIONの直後にPROGRAM-ID段落がありません。

KCCC1003C-W

前の行が終止符で終わっていないのにENDが現れました。ENDの前に終止符を仮定します。

KCCC1004C-S

英数字定数の長さが0です。

KCCC1005C-S

16進英数字定数のけた数が奇数です。

KCCC1006C-W

PROGRAM-IDの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1007C-S

日本語文字定数の長さが0です。

KCCC1008C-W

日本語文字定数の長さが160字を超えています。先頭の160字だけを採用します。

KCCC1009C-W

語"*** 1 ***"の前には空白が必要です。空白を仮定します。

KCCC1010C-W

語"*** 1 ***"の前には空白が必要です。空白を仮定します。

KCCC1011C-S

COBOLで許していない文字が現れました。

KCCC1012C-W

英数字定数の長さが160字を超えています。先頭の160字だけを採用します。

KCCC1013C-W

ブール定数の長さが160字を超えています。先頭の160字だけを採用します。

KCCC1014C-S

日本語文字定数中に1バイト文字が含まれています。

KCCC1015C-W

語又はPICTURE文字列の長さが30字を超えています。先頭の30字だけを採用します。

KCCC1016C-W

原文語の長さが322文字を超えています。

KCCC1017C-W

一連番号に日本語文字が含まれています。日本語文字は空白を仮定します。

KCCC1018C-W

語が完結しているのに継続行が現れました。

KCCC1019C-W

定数の継続行が引用符で始まっていません。空白以外の先頭文字がある場合には，この文字の前に引用符を仮定します。また，プログラム原文領域がすべて空白の場合には，行の最後に引用符を仮定します。

KCCC1020C-W

語が完結しているのに継続行が現れました。7欄に空白を仮定します。

KCCC1021C-W

7欄に空白，-，/，*，D以外の文字があります。7欄に空白を仮定します。

KCCC1022C-W

定数の継続行が引用符で始まっていません。7欄に空白を仮定します。

KCCC1023C-W

語の継続が正しくありません。7欄に空白を仮定します。

KCCC1024C-S

英数字定数，16進英数字定数，ブール定数，16進数字定数，日本語文字定数又は16進日本語文字定数の終わりを示す引用符がありません。

KCCC1025C-S

ブール定数の中に，0と1以外の文字があります。

KCCC1026C-S

16進英数字定数の中に，0〜9，A〜F以外の文字があります。

KCCC1027C-W

語"*** 1 ***"の後には分離符が必要です。空白を仮定します。

KCCC1028C-W

前の行が終止符で終わっていないのに，手続き名"*** 1 ***"が現れました。終止符を仮定します。

KCCC1029C-W

定数が継続しているのに7欄にハイフンがありません。7欄にハイフンを仮定します。

KCCC1030C-W

英数字定数又は日本語文字定数の中に，別のコードの連続する引用符があります。拡張コードの引用符を標準コードの引用符に仮定します。

KCCC1031C-S

部の見出し"*** 1 ***"が2回以上現れました。

KCCC1032C-S

部の見出し"*** 1 ***"の指定順序が正しくありません。

KCCC1033C-W

プログラム又は関数の最後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1034C-S

語又はPICTURE文字列の長さが30バイトを超えています。

KCCC1035C-S

日本語文字定数の長さが160字を超えています。

KCCC1036C-S

一連番号に日本語文字が含まれています。

KCCC1037C-W

仮原文の分離符==を構成する2文字は同一行になければなりません。同一行にあるものとみなします。

KCCC1038C-S

ブール定数の長さが0です。

KCCC1039C-W

16進英数字定数の長さが160字を超えています。先頭の160字だけを採用します。

KCCC1040C-W

日本語文字定数の長さが奇数です。

KCCC1041C-S

浮動小数点数字定数の書き方に誤りがあります。

KCCC1042C-W

1行の文字数が*** 1 ***文字を超えています。*** 1 ***文字を超えた文字を無視します。

KCCC1043C-U

原始プログラムがありません。原始プログラムの所在を確認してください。

要因

ソースファイルに原始プログラムが書かれていない。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

ソースファイルに原始プログラムを記述する。

KCCC1044C-S

埋め込みSQL文は使用できません。オプションを確認してください。

KCCC1045C-S

日本語文字が，72欄と73欄にわたっています。

KCCC1046C-S

浮動小数点数字定数の仮数部が16けたを超えています。又は，指数部が2けたを超えています。

KCCC1047C-W

日本語文字定数の書き方に誤りがあります。

KCCC1048C-W

機能キャラクタが，72欄と73欄にわたっています。72欄以降に空白を仮定します。

KCCC1049C-W

日本語文字が，72欄と73欄にわたっています。72欄以降に空白を仮定します。

KCCC1050C-S

16進英数字定数の長さが0です。

KCCC1051C-U

*OPTIONは指定できません。

要因

*OPTIONが指定された。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

*OPTIONを削除する。

KCCC1052C-S

PREFIXING，SUFFIXINGで指定した語に誤りがあります。

KCCC1053C-S

INCLUDE文に原文名の指定がありません。

KCCC1054C-S

INCLUDE文が不完全なのに終止符が現れました。

KCCC1055C-S

INCLUDE文の指定が正しくありません。又は，指定の順序が誤っています。

KCCC1056C-W

終止符の直後には空白が必要です。空白を仮定します。

KCCC1057C-S

16進数字定数の長さが0です。

KCCC1058C-W

16進数字定数の長さが8文字を超えています。先頭の8文字だけを採用します。

KCCC1059C-S

16進数字定数の中に，0〜9，A〜F以外の文字があります。

KCCC1060C-S

REPLACE文が不完全なのに終止符が現れました。

KCCC1061C-S

REPLACE文でBYの指定がありません。

KCCC1062C-S

REPLACE文の指定が正しくありません。

KCCC1063C-S

REPLACE文の仮原文1に原文語が一つもありません。

KCCC1064C-S

16進日本語文字定数の長さが0です。

KCCC1065C-S

COPY文のPREFIXING指定の語3の先頭がハイフンで始まっています。

KCCC1066C-S

COPY文のSUFFIXING指定の語4の語尾がハイフンで終わっています。

KCCC1067C-W

16進日本語文字定数の長さが160字を超えています。先頭の160字だけを採用します。

KCCC1068C-S

COPY文中及びREPLACE文中にEXEC，SQL及びEND-EXECは書けません。

KCCC1069C-S

登録集原文中にSQL文は書けません。

KCCC1070C-W

原文名は*** 1 ***文字以内でなければなりません。先頭の*** 1 ***文字だけを採用します。

KCCC1071C-S

COPY文に原文名の指定がありません。

KCCC1072C-S

原文名又は登録集名に誤りがあります。

KCCC1073C-S

COPY文のIN又はOFの直後に登録集名がありません。

KCCC1074C-W

登録集名は8文字以内でなければなりません。先頭の8文字だけを採用します。

KCCC1075C-W

COPY文の登録集名"*** 1 ***"に対する環境変数が設定されていません。環境変数"*** 2 ***"で設定されているディレクトリ，及びカレントディレクトリを仮定します。

KCCC1076C-S

原文名"*** 1 ***"に対応するファイルがありません。または絶対パス名の長さが制限値を超えました。

KCCC1077C-U

COPY文又はINCLUDE文の入れ子のレベルが20を超えました。

要因

COPY文又はINCLUDE文の入れ子のレベルが20を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

COPY文又はINCLUDE文の入れ子のレベルを減らす。

KCCC1078C-S

COPY文のREPLACING指定に語COPY，語INCLUDE又は語SUBSCHEMAは指定できません。

KCCC1079C-S

再帰的な複写はできません。

KCCC1080C-S

原文名"*** 1 ***"に対応するファイルのアクセスが許可されていません。

KCCC1081C-S

REPLACE文の仮原文中に語SUBSCHEMAは指定できません。

KCCC1082C-S

COPY文のREPLACING指定，又はREPLACE文の置き換えによって原文語の長さが255バイトを超えます。原文語を無視します。

KCCC1083C-S

16進日本語文字定数のけた数が4の倍数ではありません。

KCCC1084C-S

COPY文が不完全なのに終止符が現れました。

KCCC1085C-S

PREFIXING，SUFFIXING指定のCOPY文の入れ子中ではCOPY文にPREFIXING，SUFFIXINGを指定できません。

KCCC1086C-S

SUBSCHEMA SECTIONの書き方に誤りがあります。又は，サブスキーマ名かスキーマ名に誤りがあります。サブスキーマ情報は展開できません。

KCCC1087C-W

原文名"*** 1 ***"に原始プログラムがありません。

KCCC1088C-S

COBOL宣言文"*** 1 ***"に対応するファイルがありません。

KCCC1089C-S

COBOL宣言文"*** 1 ***"に対応するファイルのアクセスが許可されていません。

KCCC1090C-S

仮原文1がありません。又は，仮原文1の指定が誤っています。

KCCC1092C-U

プログラム論理エラーです。エラー情報＝*** 1 ***

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC1093C-S

COPY文のREPLACING指定にBYの指定がありません。

KCCC1094C-S

COPY文の指定が正しくありません。又は，指定の順序が誤っています。

KCCC1095C-W

COPY文の直前のレベル番号が，登録集の中の先頭のレベル番号と不一致です。COPY文の直前のレベル番号を無視します。

KCCC1097C-U

継続行又は注記行が多過ぎます。

要因

継続行又は注記行が多過ぎる。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

継続行又は注記行を減らす。

KCCC1099C-U

ソースファイル中に不当なコードがあります。コード値＝*** 1 ***

要因

ソースファイルに表示できない文字コードがある。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

ソースファイルから表示できない文字コードを削除する。

KCCC1100C-S

16進日本語文字定数の中に，0〜9，A〜F以外の文字があります。

KCCC1101C-S

プログラムの先頭がIDENTIFICATIONから始まっていません。

KCCC1102C-W

IDENTIFICATIONの直後にDIVISIONがありません。DIVISION.を仮定します。

KCCC1103C-W

IDENTIFICATION DIVISIONの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1104C-W

FUNCTION-IDの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1105C-S

IMPLEMENTSの直後にインタフェース名がありません。

KCCC1106C-S

プログラム名に誤りがあります。

KCCC1107C-W

プログラム名称の後に不当な語があります。又は，ピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1108C-S

関数名に誤りがあります。

KCCC1109C-W

関数名の後に不当な語があります。又は，ピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1110C-S

例外名がEC-I-Oで始まっていません。この文を無視します。

KCCC1111C-S

同じ名称の例外名とファイル名の組を複数のUSE EC文で指定できません。この文を無視します。

KCCC1112C-S

USE EXCEPTION OBJECT文に指定した"*** 1 ***"がリポジトリ段落で定義されていません。

KCCC1113C-S

USE AFTER EXCEPTION CONDITION/USE AFTER ECの後ろに例外名がありません。又は，例外名に誤りがあります。

KCCC1114C-S

USE AFTER EXCEPTION OBJECT/USE AFTER EOの後ろがクラス名，インタフェース名のどれでもありません。

KCCC1115C-S

USE AFTER EXCEPTION CONDITION 例外名 FILEの直後にファイル名がありません。又は，ファイル名に誤りがあります。

KCCC1116C-S

PROCEDURE DIVISION〜RAISINGの直後がEC-USERのレベル3例外名，インタフェース名，FACTORY，クラス名のどれでもありません。

KCCC1117C-S

PROCEDURE DIVISION〜RAISING FACTORYの直後にクラス名がありません。又は,クラス名に誤りがあります。

KCCC1118C-S

EXIT〜RAISINGの後の書き方に誤りがあります。

KCCC1119C-S

EXCEPTIONの直後に例外名がありません。

KCCC1120C-S

SET〜LASTの直後にEXCEPTIONがありません。

KCCC1121C-S

SET〜LAST EXCEPTIONの直後にTOがありません。

KCCC1122C-S

GOBACK〜RAISINGの後の書き方に誤りがあります。

KCCC1126C-S

EXIT／GOBACK文で指定された例外名が手続き部見出しのRAISING指定と合っていません。または，不当な語が指定されています。

KCCC1127C-S

EXIT／GOBACK文で指定された一意名が手続き部見出しのRAISING指定と合っていません。または，不当な語が指定されています。

KCCC1128C-S

RAISING LAST指定を，宣言手続き以外に指定することはできません。

KCCC1129C-S

RAISE文の一意名1は部分参照できません。

KCCC1130C-S

RAISE文の一意名1に関数一意名は指定できません。

KCCC1133C-S

RESUME文の後が手続き名でもNEXT STATEMENTでもありません。

KCCC1134C-S

RESUME〜NEXTの直後にSTATEMENTがありません。

KCCC1135C-S

RESUME文をGLOBAL指定つきUSE文の関連宣言手続き中に指定することはできません。

KCCC1136C-S

RESUME文が宣言手続き内にありません。

KCCC1137C-S

RAISE文の直後が一意名でもEXCEPTION 例外名でもありません。

KCCC1138C-S

RAISE EXCEPTIONの後ろに例外名がありません。又は，例外名に誤りがあります。

KCCC1139C-S

関数定義にはRETURNING指定を必ず指定しなければなりません。

KCCC1140C-S

EXIT FUNCTION文は関数定義以外で指定できません。

KCCC1145C-S

語の長さが31バイトを超えています。

KCCC1147C-I

このシステムでは，FLAG-85指令の選択種目の中でFUNCTION-ARGUMENTまたはSET以外は無効です。

KCCC1148C-S

利用者定義の例外名に誤りがあります。

KCCC1149C-S

PROPAGATE翻訳指令は翻訳単位の内部に指定できません。

KCCC1151C-U

内側のプログラムの数が上限値（65,535）を超えました。プログラムを分割するか，原始プログラムの数を減らしてください。

要因

内側のプログラムの数が上限値（65,535）を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

プログラムを分割するか，原始プログラムの数を減らす。

KCCC1152C-U

内側のプログラムのレベルが上限値（255）を超えました。

要因

内側のプログラムのレベルが上限値（255）を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

内側のプログラムのレベルを減らす。

KCCC1153C-U

入力構文が複雑過ぎて解析スタックの限界を超えました。

要因

式や関数の呼び起こしで括弧がネストするなど，構文が複雑過ぎて解析スタックの限界を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

式や関数の呼び起こしで括弧がネストするなど，構文が複雑な文を分割する。

KCCC1154C-S

TYPE句の直後に型名がありません。または型名に誤りがあります。

KCCC1155C-S

SAMEの直後にASがありません。

KCCC1156C-S

SAME AS句の直後にデータ名がありません。またはデータ名に誤りがあります。

KCCC1157C-W

PICTURE文字列の長さが60字を超えています。先頭の60字だけを採用します。

KCCC1158C-S

PICTURE文字列の長さが60バイトを超えています。

KCCC1159C-W

PICTURE文字列の長さが30字を超えています。先頭の30字だけを採用します。

KCCC1160C-S

PICTURE文字列の長さが30バイトを超えています。

KCCC1161C-W

語の長さが30字を超えています。先頭の30字だけを採用します。

KCCC1162C-S

語の長さが30バイトを超えています。

KCCC1163C-S

英数字定数の長さが8,191字を超えています。

KCCC1168C-S

GROUP-USAGE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1191C-S

プログラム名に誤りがあります。

KCCC1192C-W

END PROGRAM文がピリオドで終わっていません。ピリオドを仮定します。

KCCC1193C-S

END PROGRAM文の直後に不当な語が現れました。

KCCC1194C-S

ENDの直後がPROGRAMではありません。

KCCC1195C-W

END FUNCTION文がピリオドで終わっていません。ピリオドを仮定します。

KCCC1196C-S

関数名に誤りがあります。

KCCC1201C-W

ENVIRONMENTの直後にDIVISIONがありません。DIVISION.を仮定します。

KCCC1202C-W

ENVIRONMENT DIVISIONの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1203C-W

CONFIGURATION SECTION.がありません。CONFIGURATION SECTION.を仮定します。

KCCC1204C-W

INPUT-OUTPUT SECTION.がありません。INPUT-OUTPUT SECTION.を仮定します。

KCCC1205C-W【PC】

EXTERNAL-PROGRAM SECTION.がありません。EXTERNAL-PROGRAM SECTION.を仮定します。

KCCC1206C-W【UNIX】

外部プログラム節に関する記述項は指定できません。このシステムでは，覚え書きとして処理します。

KCCC1207C-S

ENVIRONMENT DIVISION.の直後に不当な語があります。

KCCC1208C-W

CONFIGURATIONの直後にSECTIONがありません。SECTION.を仮定します。

KCCC1209C-W

CONFIGURATION SECTIONの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1210C-S

CONFIGURATION SECTION.の直後に不当な語があります。

KCCC1211C-W

SOURCE-COMPUTERの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1212C-S

SOURCE-COMPUTER段落の書き方に誤りがあります。

KCCC1213C-W

OBJECT-COMPUTERの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1214C-S

CALL-CONVENTION段落の書き方に誤りがあります。

KCCC1215C-S

EXTERNAL-PROGRAM SECTION.の直後に不当な語があります。

KCCC1216C-W

EXTERNAL-PROGRAM SECTIONの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1217C-W

EXTERNAL-PROGRAMの直後にSECTIONがありません。SECTION.を仮定します。

KCCC1218C-W

CALL-CONVENTIONの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1219C-S

PROGRAM COLLATING SEQUENCE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1220C-W

MEMORY SIZE句が二つ以上あります。二つ目以降を無視します。

KCCC1221C-W

SEGMENT-LIMIT句が二つ以上あります。二つ目以降を無視します。

KCCC1222C-S

PROGRAM COLLATING SEQUENCE句が二つ以上あります。

KCCC1223C-S

OBJECT-COMPUTER段落の書き方に誤りがあります。

KCCC1224C-W

SPECIAL-NAMESの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1225C-S

SPECIAL-NAMES段落の書き方に誤りがあります。

KCCC1226C-S

機能名1句の書き方に誤りがあります。

KCCC1227C-S

スイッチ名1句の書き方に誤りがあります。

KCCC1228C-S

ALPHABET句，機能名1句又はスイッチ名1句の書き方に誤りがあります。

KCCC1229C-S

CURRENCY SIGN句の書き方に誤りがあります。

KCCC1230C-S

DECIMAL-POINT句の書き方に誤りがあります。

KCCC1231C-S

定数 IS 呼び名句の書き方に誤りがあります。

KCCC1232C-W

CURRENCY SIGN句が二つ以上あります。二つ目以降を無視します。

KCCC1233C-W

DECIMAL-POINT句が二つ以上あります。二つ目以降を無視します。

KCCC1234C-S

SPECIAL-NAMES段落に不当な語があります。

KCCC1235C-W

INPUT-OUTPUTの直後にSECTIONがありません。SECTION.を仮定します。

KCCC1236C-W

INPUT-OUTPUT SECTIONの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1237C-S

INPUT-OUTPUT SECTION.の直後に不当な語があります。

KCCC1238C-W

FILE-CONTROLの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1239C-S

FILE-CONTROL.の直後に不当な語があります。

KCCC1240C-S

SELECT句の書き方に誤りがあります。

KCCC1241C-S

FILE-CONTROL段落の書き方に誤りがあります。

KCCC1243C-S

RESERVE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1244C-S

ORGANIZATION句の書き方に誤りがあります。

KCCC1245C-S

ACCESS MODE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1246C-W【PC】

外部プログラム節に関する記述項は指定できません。このシステムでは，呼び出し規約はfastcallを仮定します。

KCCC1247C-S

RECORD KEY句の書き方に誤りがあります。

KCCC1248C-S

DYNAMIC LENGTH句の書き方に誤りがあります。

KCCC1249C-S

PROCESSING MODE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1250C-S

DYNAMIC LENGTH STRUCTURE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1251C-S

PASSWORD句の書き方に誤りがあります。

KCCC1252C-S

RELATIVE KEY句の書き方に誤りがあります。

KCCC1253C-S

ALTERNATE RECORD KEY句の書き方に誤りがあります。

KCCC1254C-S

FILE STATUS句の書き方に誤りがあります。

KCCC1255C-S

FILE STATUS句の書き方に誤りがあります。

KCCC1256C-S

TRACK-AREA句の書き方に誤りがあります。

KCCC1257C-S

FILE-CONTROLの後には，SELECT，I-O-CONTROL，DATA DIVISION，又はPROCEDURE DIVISIONが必要です。

KCCC1258C-W

I-O-CONTROLの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1259C-S

I-O-CONTROL段落の書き方に誤りがあります。

KCCC1260C-S

APPLY句に誤りがあります。

KCCC1261C-S

RERUN句の書き方に誤りがあります。

KCCC1262C-S

SAME AREA句の書き方に誤りがあります。

KCCC1263C-S

MULTIPLE FILE TAPE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1264C-S

APPLY WRITE-ONLY句の書き方に誤りがあります。

KCCC1270C-S

APPLY FORMS-OVERLAY句の書き方に誤りがあります。

KCCC1271C-S

DYNAMIC LENGTH STRUCTURE句は，プログラム定義以外では指定できません。

KCCC1272C-W

SELECT句の終わりにピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1273C-U

SELECT句が256個以上あります。

要因

SELECT句が256個以上ある。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

プログラムを分割するか，SELECT句の数を減らす。

KCCC1274C-S

OBJECT-COMPUTER段落の後に不当な語があります。

KCCC1275C-S

MEMORY SIZE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1276C-S

SEGMENT-LIMIT句の書き方に誤りがあります。

KCCC1277C-S

PROGRAM COLLATING SEQUENCE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1278C-S

PROGRAM COLLATING SEQUENCE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1279C-S

ASSIGN句の書き方に誤りがあります。

KCCC1281C-S

APPLY FILE-SHARE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1282C-S

CURSOR句の書き方に誤りがあります。

KCCC1283C-S

CRT STATUS句の書き方に誤りがあります。

KCCC1284C-S

リポジトリ段落のクラス名の指定に誤りがあります。

KCCC1285C-S

内側のプログラムに対して構成節に関する記述項を指定してはいけません。

KCCC1286C-S

内側のプログラムに対して外部プログラム節に関する記述項を指定してはいけません。

KCCC1287C-S

リポジトリ段落のインタフェース名の書き方に誤りがあります。

KCCC1288C-S【PC】

SYMBOLIC KEY句の書き方に誤りがあります。

KCCC1289C-S

LOCK MODE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1290C-S

APPLY FORMS-NAME句の書き方に誤りがあります。

KCCC1291C-W

FILE-CONTROL.がありません。FILE-CONTROL.を仮定します。

KCCC1293C-S

ALPHABET句の書き方に誤りがあります。

KCCC1294C-S

SYMBOLIC CHARACTERS句の書き方に誤りがあります。

KCCC1295C-S

CLASS句の書き方に誤りがあります。

KCCC1296C-S

PADDING CHARACTER句の書き方に誤りがあります。

KCCC1297C-S

RECORD DELIMITER句の書き方に誤りがあります。

KCCC1298C-S

FILE-LIMIT句の書き方に誤りがあります。

KCCC1299C-S

VALUE OF句の書き方に誤りがあります。

KCCC1301C-W

DATAの直後にDIVISIONがありません。DIVISION.を仮定します。

KCCC1302C-W

DATA DIVISIONの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1303C-S

DATA DIVISION.の直後に不当な語があります。

KCCC1304C-W

FILEの直後にSECTIONがありません。SECTION.を仮定します。

KCCC1305C-W

WORKING-STORAGEの直後にSECTIONがありません。SECTION.を仮定します。

KCCC1306C-W

LINKAGEの直後にSECTIONがありません。SECTION.を仮定します。

KCCC1307C-W

REPORTの直後にSECTIONがありません。SECTION.を仮定します。

KCCC1308C-W

FILE SECTIONの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1309C-W

WORKING-STORAGE SECTIONの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1310C-W

LINKAGE SECTIONの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1311C-W

REPORT SECTIONの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1313C-S

WORKING-STORAGE SECTIONのデータ記述項の後に不当な語があります。

KCCC1314C-S

LINKAGE SECTIONのデータ記述項の後に不当な語があります。

KCCC1315C-S

SCREEN SECTIONのデータ記述項の後に不当な語があります。

KCCC1316C-S

FILE SECTION.の後には，FD，SD，次の節の見出し，又はPROCEDURE DIVISIONが必要です。

KCCC1317C-S

FDの直後のファイル名の書き方に誤りがあります。

KCCC1318C-S

ファイル記述項の書き方に誤りがあります。

KCCC1319C-W

SCREEN SECTIONの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1320C-W

SCREENの直後にSECTIONがありません。SECTION.を仮定します。

KCCC1321C-W

SCREEN SECTION.の直前にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1322C-S

REPORT SECTION.の後には，RD，次の節の見出し，又はPROCEDURE DIVISIONが必要です。

KCCC1323C-W

WINDOW SECTIONの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1324C-W

WINDOWの直後にSECTIONがありません。SECTIONを仮定します。

KCCC1325C-W

WINDOW SECTION.の直前にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1326C-S

DATA RECORD句，又はDATA RECORDS句の書き方に誤りがあります。

KCCC1327C-S

BLOCK CONTAINS句の書き方に誤りがあります。

KCCC1328C-S

SDの直後のファイル名の書き方に誤りがあります。

KCCC1329C-S

整列用ファイル記述項の書き方に誤りがあります。

KCCC1330C-S

RECORD句の書き方に誤りがあります。

KCCC1331C-S

RECORDING MODE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1332C-S

LABEL RECORDS句の書き方に誤りがあります。

KCCC1333C-S

DATA RECORD句の書き方に誤りがあります。

KCCC1334C-S

RECORD句の書き方に誤りがあります。

KCCC1335C-S

RECORDING MODE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1336C-S

データ記述項の書き方に誤りがあります。

KCCC1337C-S

条件名記述項以外のVALUE句の後に不当な語があります。又は，ピリオドがありません。

KCCC1338C-S

BLANK句の書き方に誤りがあります。

KCCC1339C-S

PICTURE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1340C-S

SIGN句の書き方に誤りがあります。

KCCC1341C-S

VALUE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1342C-S

RENAMES句の書き方に誤りがあります。

KCCC1343C-S

OCCURS句の書き方に誤りがあります。

KCCC1344C-S

USAGE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1345C-S

CHARACTER句の書き方に誤りがあります。

KCCC1346C-S

LABEL RECORDS句の書き方に誤りがあります。

KCCC1347C-S

CODE-SET句の書き方に誤りがあります。

KCCC1348C-S

データ記述項の書き方に誤りがあります。

KCCC1349C-S

LINAGE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1350C-S

REPORT又はREPORTS句の書き方に誤りがあります。

KCCC1351C-S

REDEFINES句の書き方に誤りがあります。

KCCC1352C-S

PAGE NAME句の書き方に誤りがあります。

KCCC1353C-S

SYMBOLIC TERMINAL句の書き方に誤りがあります。

KCCC1354C-S

NEXT句の書き方に誤りがあります。

KCCC1355C-S

DATA ABSENCE CODE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1356C-S

PATH句の書き方に誤りがあります。

KCCC1357C-S

DATA FORMAT句の書き方に誤りがあります。

KCCC1358C-S

ADDRESSED句の書き方に誤りがあります。

KCCC1360C-S

データ記述項の書き方に誤りがあります。

KCCC1361C-W

REDEFINES句がデータ名の後ろにありません。直後にあるものと仮定します。

KCCC1362C-S

PROPERTY句の書き方に誤りがあります。

KCCC1363C-S

USING句の書き方に誤りがあります。

KCCC1364C-S

FROM句の書き方に誤りがあります。

KCCC1365C-S

TO句の書き方に誤りがあります。

KCCC1366C-S

FOREGROUND-COLOR句の書き方に誤りがあります。

KCCC1367C-S

BACKGROUND-COLOR句の書き方に誤りがあります。

KCCC1368C-S

PROMPT句の書き方に誤りがあります。

KCCC1369C-S

ERASE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1370C-S

データ記述項の書き方に誤りがあります。

KCCC1371C-S

データ記述項の書き方に誤りがあります。

KCCC1372C-S

WINDOW SECTIONのデータ記述項の後に不当な語があります。

KCCC1373C-S

WITH CODE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1374C-S

CODE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1375C-S

CONTROL句の書き方に誤りがあります。

KCCC1376C-S

PAGE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1377C-S

SIZE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1378C-S

FIELD TYPE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1379C-S

LINE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1380C-S

データ記述項の書き方に誤りがあります。

KCCC1381C-S

TYPE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1382C-S

REPEAT COLUMN句，又はREPEAT LINE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1383C-S

COLUMN句の書き方に誤りがあります。

KCCC1384C-S

RULE LINE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1385C-S

RESET句の書き方に誤りがあります。

KCCC1386C-S

SOURCE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1387C-S

SUM句の書き方に誤りがあります。

KCCC1388C-S

COLOR句の書き方に誤りがあります。

KCCC1389C-S

HELP WINDOW句の書き方に誤りがあります。

KCCC1390C-S

RECORD LENGTH句の書き方に誤りがあります。

KCCC1391C-S

DETAIL CODE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1392C-W

FILE SECTION.がありません。FILE SECTION.を仮定します。

KCCC1393C-W

レベル番号の直前に節の見出しがありません。WORKING-STORAGE SECTIONを仮定します。

KCCC1394C-W

FD又はSDの直前にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1395C-W

レベル番号の直前にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1396C-W

整列用ファイル記述項にはBLOCK CONTAINS句は定義できません。覚え書きとして処理します。

KCCC1397C-W

整列用ファイル記述項にはVALUE OF句は定義できません。覚え書きとして処理します。

KCCC1398C-W

整列用ファイル記述項にはCODE-SET句は定義できません。覚え書きとして処理します。

KCCC1399C-W

整列用ファイル記述項にはLINAGE句は定義できません。覚え書きとして処理します。

KCCC1400C-W

ファイル記述項の終わりにピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1401C-W

サブスキーマ記述項の終わりにピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1402C-W

連絡節の終わりにピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1403C-W

WORKING-STORAGE SECTION.の直前にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1404C-W

部の見出しの直前にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1405C-W

FILE SECTION.の直前にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1406C-W

COMMUNICATION SECTION.の直前にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1407C-W

LINKAGE SECTION.の直前にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1408C-W

REDEFINES句の修飾はできません。修飾を無視します。

KCCC1409C-W

整列用ファイル記述項の終わりにピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1410C-W

整列用ファイル記述項にはREPORTS句は定義できません。覚え書きとして処理します。

KCCC1411C-W

整列用ファイル記述項にはREPORT句は定義できません。覚え書きとして処理します。

KCCC1412C-W

REPORT SECTION.がありません。REPORT SECTION.を仮定します。

KCCC1413C-W

REPORT SECTION.の直前にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1414C-S

報告書記述項の書き方に誤りがあります。

KCCC1415C-S

RD直後の報告書名の書き方に誤りがあります。

KCCC1416C-W

報告書記述項の終わりにピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1417C-W

RDの直前にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1418C-S

添字付けが必要なデータ名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC1421C-S

LOCAL-STORAGE SECTIONのデータ記述項の後に不当な語があります。

KCCC1422C-S

データ記述項の書き方に誤りがあります。

KCCC1424C-S

リポジトリ段落の関数原型名の書き方に誤りがあります。

KCCC1425C-S

リポジトリ段落のプロパティ名の指定に誤りがあります。

KCCC1431C-W

TYPEDEF句が型名の後ろにありません。直前にあるものと仮定します。

KCCC1432C-S

USE STANDARD EXCEPTION文に指定したファイル名をSORT/MERGE文のUSING/GIVINGに指定した場合，この宣言節中にRESUME文は指定できません。

KCCC1433C-S

SORT/MERGE文にUSINGを指定した場合，INPUTを指定したUSE STANDARD EXCEPTION文の宣言節中にRESUME文は指定できません。

KCCC1434C-S

SORT/MERGE文にGIVINGを指定した場合，OUTPUTを指定したUSE STANDARD EXCEPTION文の宣言節中にRESUME文は指定できません。

KCCC1435C-W

LOCAL-STORAGE SECTION.の直前にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1437C-W

レベル番号の直前に節の見出しがありません。メソッド定義では，LOCAL-STORAGE SECTIONを仮定します。

KCCC1438C-W

LOCAL-STORAGE SECTIONの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1439C-W

LOCAL-STORAGEの直後にSECTIONがありません。SECTIONを仮定します。

KCCC1440C-W

SUBSCHEMAの直後にSECTIONがありません。SECTION.を仮定します。

KCCC1441C-W

SUBSCHEMA SECTIONの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1442C-W

COMMUNICATIONの直後にSECTIONがありません。SECTION.を仮定します。

KCCC1443C-W

COMMUNICATION SECTIONの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1445C-S

通信記述項の後に不当な語があります。

KCCC1446C-S

DBの直後のサブスキーマ名の書き方に誤りがあります。

KCCC1447C-S

DB サブスキーマ名の直後にWITHINがありません。

KCCC1448C-S

WITHINの直後のスキーマ名の書き方に誤りがあります。

KCCC1449C-S

WITHIN スキーマ名の直後がSUPPRESS，INDEX，STATUSのどれでもありません。又は，INDEX インデクス名の直後がSTATUSではありません。

KCCC1450C-S

STATUS句の書き方に誤りがあります。

KCCC1451C-S

サブスキーマ記述項の書き方に誤りがあります。

KCCC1452C-S

RECORD NAME句の書き方に誤りがあります。

KCCC1454C-S

DETAIL句の書き方に誤りがあります。

KCCC1455C-S

データ記述項の書き方に誤りがあります。

KCCC1456C-S

SET句の書き方に誤りがあります。

KCCC1465C-S

CDの直後の通信記述名の書き方に誤りがあります。

KCCC1466C-S

CD 通信記述名の後に不当な語があります。

KCCC1467C-S

通信記述項の書き方に誤りがあります。

KCCC1468C-W

CDの直前にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1469C-S

TERMINAL句の書き方に誤りがあります。

KCCC1470C-S

MESSAGE DATE句，又はMESSAGE TIME句の書き方に誤りがあります。

KCCC1471C-S

MAP NAME句の書き方に誤りがあります。

KCCC1472C-S

SYNCHRONOUS MODE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1473C-S

SWITCHING MODE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1474C-S

DETAIL MODE句，又はDETAIL CODE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1475C-S

RECEIVING AREA LENGTH句の書き方に誤りがあります。

KCCC1476C-S

NEXT TRANSACTION句の書き方に誤りがあります。

KCCC1477C-S

DESTINATION TYPE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1478C-S

TRANSFER MODE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1479C-S

ACTIVE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1480C-W

SUBSCHEMA SECTION.がありません。SUBSCHEMA SECTION.を仮定します。

KCCC1481C-W

COMMUNICATION SECTION.がありません。COMMUNICATION SECTION.を仮定します。

KCCC1484C-W

サブスキーマ節中のSET又はPATHの直前にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1485C-W

通信記述項の終わりにピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1486C-S

SUBSCHEMA SECTION.の後には，DB，次の節の見出し，又はPROCEDURE DIVISIONが必要です。

KCCC1487C-S

STATUS句の書き方に誤りがあります。

KCCC1488C-S

NATIVE ARGUMENT句，又はNATIVE AREA句の書き方に誤りがあります。

KCCC1490C-S

MAPPING MODE句の書き方に誤りがあります。

KCCC1491C-S

NATIVE AREA句の書き方に誤りがあります。

KCCC1492C-S

NATIVE ARGUMENT句の書き方に誤りがあります。

KCCC1494C-S

WAITING TIME句の書き方に誤りがあります。

KCCC1495C-S

CURSOR句の書き方に誤りがあります。

KCCC1497C-S

INDEX句の書き方に誤りがあります。

KCCC1498C-S

DYNAMIC KEY句の書き方に誤りがあります。

KCCC1499C-S

見出し部の書き方に誤りがあります。

KCCC1500C-S

CONNECTの直後にCURRENTがありません。

KCCC1501C-S

CONNECT CURRENTの直後にレコードビュー名がありません。又は，レコードビュー名に誤りがあります。

KCCC1502C-S

CONNECT〜レコードビュー名の直後にTOがありません。

KCCC1503C-S

CONNECT〜TOの直後に親子集合ビュー名がありません。又は，親子集合ビュー名に誤りがあります。

KCCC1504C-S

DISCONNECTの直後にCURRENTがありません。

KCCC1505C-S

DISCONNECT CURRENTの直後にレコードビュー名がありません。又は，レコードビュー名に誤りがあります。

KCCC1506C-S

DISCONNECT〜レコードビュー名の直後にFROMがありません。

KCCC1507C-S

DISCONNECT〜FROMの直後に親子集合ビュー名がありません。又は，親子集合ビュー名に誤りがあります。

KCCC1508C-S

ERASEの直後に不当な語があります。

KCCC1509C-S

ERASE〜CURRENTの直後にレコードビュー名がありません。又は，レコードビュー名に誤りがあります。

KCCC1510C-S

FETCH FORの直後に不当な語があります。

KCCC1511C-S

FETCHの後の書き方に誤りがあります。

KCCC1512C-S

FETCH〜RELATIVEの直後が整数でも一意名でもありません。又は，整数か一意名に誤りがあります。

KCCC1513C-S

レコードビュー名，WITHIN，若しくはWITHがありません。又は，レコードビュー名に誤りがあります。

KCCC1514C-S

FETCH〜WITHINの直後に親子集合ビュー名がありません。又は，親子集合ビュー名に誤りがあります。

KCCC1515C-S

FETCH〜WHEREの直後に条件がありません。又は，条件に誤りがあります。

KCCC1516C-S

FIND FORの直後にUPDATEがありません。

KCCC1517C-S

FINDの後の書き方に誤りがあります。

KCCC1518C-S

FIND〜RELATIVEの直後が整数でも一意名でもありません。又は，整数か一意名に誤りがあります。

KCCC1519C-S

レコードビュー名，WITHIN，若しくはWITHがありません。又は，レコードビュー名に誤りがあります。

KCCC1520C-S

FIND〜CURRENT OWNER／MEMBERの直後にOFがありません。

KCCC1521C-S

FIND〜CURRENT〜OFの直後に親子集合ビュー名がありません。又は，親子集合ビュー名に誤りがあります。

KCCC1522C-S

FIND〜WITHINの直後に親子集合ビュー名がありません。又は，親子集合ビュー名に誤りがあります。

KCCC1523C-S

FIND〜WHEREの直後に条件がありません。又は，条件に誤りがあります。

KCCC1524C-S

GETの直後がレコードビュー名でもDATA AREAでもありません。又は，レコードビュー名に誤りがあります。

KCCC1525C-S

MODIFYの直後にレコードビュー名がありません。又は，レコードビュー名に誤りがあります。

KCCC1526C-S

NULLIFYの直後にCURRENTがありません。

KCCC1527C-S

NULLIFY CURRENT OWNER／MEMBERの直後にOFがありません。

KCCC1528C-S

NULLIFY〜OFの直後に親子集合ビュー名がありません。又は，親子集合ビュー名に誤りがあります。

KCCC1529C-S

RECONNECTの直後にCURRENTがありません。

KCCC1530C-S

RECONNECT CURRENTの直後にレコードビュー名がありません。又は，レコードビュー名に誤りがあります。

KCCC1531C-S

RECONNECT〜レコードビュー名の直後にWITHINがありません。

KCCC1532C-S

RECONNECT〜WITHINの直後に親子集合ビュー名がありません。又は，親子集合ビュー名に誤りがあります。

KCCC1533C-S

STOREの直後にレコードビュー名がありません。又は，レコードビュー名に誤りがあります。

KCCC1534C-S

DISABLEの直後に通信記述名がありません。又は，通信記述項に誤りがあります。

KCCC1535C-S

DISABLE〜WITHの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1536C-S

ENABLEの直後に通信記述名がありません。又は，通信記述名に誤りがあります。

KCCC1538C-S

ENABLE〜WITHの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1539C-S

RECEIVEの直後に通信記述名がありません。又は，通信記述名に誤りがあります。

KCCC1541C-S

RECEIVE 通信記述名の直後に不当な語があります。

KCCC1542C-S

RECEIVE〜INTOの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1543C-S

RECEIVE〜BEFOREの直後にERASINGがありません。

KCCC1544C-S

RECEIVE〜FIRSTの直後にSEGMENTがありません。

KCCC1547C-S

SENDの直後に通信記述名がありません。又は，通信記述名に誤りがあります。

KCCC1549C-S

SEND〜FROMの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1551C-S

SEND〜FROM〜WITHの後の書き方に誤りがあります。

KCCC1552C-S

SEND〜BEFOREの直後にRECEIVINGがありません。

KCCC1553C-S

SEND〜RECEIVINGの直後が，MESSAGE INTOでもINTOでもありません。

KCCC1554C-S

SEND〜INTOの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1555C-S

ROLLBACK WITHの直後にSTOPPINGがありません。

KCCC1556C-S

条件で，構成要素ビュー名か一意名か定数の直後に比較演算子がありません。又は，比較演算子に誤りがあります。

KCCC1557C-S

条件で比較演算子の直後が，構成要素ビュー名でも一意名でも定数でもありません。又は，書き方に誤りがあります。

KCCC1558C-S

データベース条件のCURRENT OWNER／MEMBERの直後にOFがありません。

KCCC1559C-S

データベース条件のCURRENT〜OFの直後に親子集合ビュー名がありません。又は，親子集合ビュー名に誤りがあります。

KCCC1560C-S

データベース条件の書き方に誤りがあります。

KCCC1561C-S

データベース条件のCURRENT〜ALSO CURRENT OWNER／MEMBERの直後にOFがありません。

KCCC1562C-S

データベース条件のCURRENT〜ALSO CURRENT〜OFの直後に親子集合ビュー名がありません。又は，親子集合ビュー名に誤りがあります。

KCCC1563C-S

データベース条件のCONTAINSの直後にCURRENTがありません。

KCCC1564C-S

データベース条件のCONTAINS CURRENT OWNER／MEMBERの直後にOFがありません。

KCCC1565C-S

データベース条件のCONTAINS CURRENT〜OFの直後に親子集合ビュー名がありません。又は，親子集合ビュー名に誤りがあります。

KCCC1566C-S

データベース条件のCURRENT〜ALSOの直後にCURRENTがありません。

KCCC1567C-S

FETCH〜INTOの直後にデータ名がありません。又は，データ名に誤りがあります。

KCCC1568C-S

GET〜INTOの直後にデータ名がありません。又は，データ名に誤りがあります。

KCCC1569C-S

STORE〜FROMの直後にデータ名がありません。又は，データ名に誤りがあります。

KCCC1570C-S

MODIFY〜FROMの直後にデータ名がありません。又は，データ名に誤りがあります。

KCCC1571C-S

FETCH〜INDEXED BYの直後にインデクス名がありません。又は，インデクス名に誤りがあります。

KCCC1572C-S

FIND〜INDEXED BYの直後にインデクス名がありません。又は，インデクス名に誤りがあります。

KCCC1573C-S

SEND〜PAGEの直後にCONTROLがありません。

KCCC1574C-S

SEND〜PAGE CONTROLの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1579C-S

FETCH〜USINGの直後にデータ名がありません。又は，データ名に誤りがあります。

KCCC1580C-S

FIND〜USINGの直後にデータ名がありません。又は，データ名に誤りがあります。

KCCC1581C-S

CONNECT〜USINGの直後にデータ名がありません。又は，データ名に誤りがあります。

KCCC1582C-S

DISCONNECT〜USINGの直後にデータ名がありません。又は，データ名に誤りがあります。

KCCC1583C-S

SEND〜NOの直後にREPLYがありません。

KCCC1584C-S

FETCH〜UPDATEの後の書き方に誤りがあります。

KCCC1585C-S

FIND〜UPDATEの後の書き方に誤りがあります。

KCCC1586C-S

GET〜USINGの直後にデータ名がありません。又は，データ名に誤りがあります。

KCCC1587C-S

MODIFY〜USINGの直後にデータ名がありません。又は，データ名に誤りがあります。

KCCC1588C-S

NULLIFY〜USINGの直後にデータ名がありません。又は，データ名に誤りがあります。

KCCC1589C-S

RECONNECT〜USINGの直後にデータ名がありません。又は，データ名に誤りがあります。

KCCC1590C-S

FETCH／GET〜DATAの直後にAREAがありません。

KCCC1591C-S

FETCH／GET〜DATA AREAの直後にデータ名がありません。又は，データ名に誤りがあります。

KCCC1592C-S

FETCH CONTINUEの直後にDATA AREAがありません。

KCCC1593C-S

FETCH〜WITHの直後にパス名がありません。又は，パス名に誤りがあります。

KCCC1594C-S

GET DATA AREA データ名の直後にNEXTがありません。

KCCC1595C-S

GET〜WITHINの直後に親子集合ビュー名がありません。又は，親子集合ビュー名に誤りがあります。

KCCC1601C-W

PROCEDUREの直後にDIVISIONがありません。DIVISION.を仮定します。

KCCC1602C-S

不当な語があるか書き方に誤りがあります。

KCCC1603C-W

手続き名の直後がSECTIONでもピリオドでもありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1604C-S

手続き部の見出しがPROCEDURE DIVISIONで始まっていません。

KCCC1606C-S

節の見出しにピリオドがないか，又は，区分番号に誤りがあります。

KCCC1607C-W

DECLARATIVESの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1608C-S

DECLARATIVES.の直後に節名がありません。又は，節名に誤りがあります。

KCCC1609C-S

DECLARATIVES.の直後に節名のSECTIONがありません。

KCCC1610C-S

DECLARATIVES内で節名の直後にピリオドがありません。又は，区分番号に誤りがあります。

KCCC1611C-S

DECLARATIVES内で節名の直後にUSE文がありません。又は，書き方に誤りがあります。

KCCC1612C-W

USE文がピリオドで終わっていません。又は，不当な語があります。ピリオドを仮定します。

KCCC1613C-W

DECLARATIVES内で手続き名の直後がSECTIONでもピリオドでもありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1615C-W

ENDの直後にDECLARATIVESがありません。DECLARATIVESを仮定します。

KCCC1616C-W

END DECLARATIVESの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC1617C-S

PROCEDURE DIVISION USINGの直後にデータ名がないか，BY REFERENCE／BY VALUEの直後にデータ名がありません。又は，データ名に誤りがあります。

KCCC1619C-W

USE BEFORE REPORTINGの一意名は修飾できません。

KCCC1620C-S

USEの後に不当な語があります。

KCCC1621C-S

USE AFTER／BEFOREの直後に不当な語があります。

KCCC1622C-S

USE LABELの直後にPROCEDUREがありません。

KCCC1623C-S

USE LABEL PROCEDUREの後がファイル名，INPUT，OUTPUT，I-O，EXTENDのどれでもありません。

KCCC1624C-S

USE文の書き方に誤りがあります。

KCCC1625C-S

USE ERROR／EXCEPTION PROCEDUREの後がファイル名，INPUT，OUTPUT，I-O，EXTENDのどれでもありません。

KCCC1626C-S

USE ERROR／EXCEPTION PROCEDURE〜GIVINGの直後にデータ名がありません。又は，データ名に誤りがあります。

KCCC1627C-S

USE BEFORE REPORTINGの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1628C-S

USE ERROR／EXCEPTIONの直後にPROCEDURE又はCONDITION又はOBJECTがありません。

KCCC1629C-S

USE〜WINDOWの後に不当な語があります。

KCCC1631C-S

ADDの直後が一意名でも定数でもCORRESPONDINGでもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1632C-S

ADD CORRESPONDINGの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1633C-S

ADD CORRESPONDING 一意名の直後にTOがありません。

KCCC1634C-S

ADD CORRESPONDING 一意名 TOの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1635C-S

ADD 一意名／定数の直後が一意名でも定数でもTOでもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1636C-S

ADD〜TOの直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1637C-S

ADD 一意名／定数の後の書き方に誤りがあります。

KCCC1638C-S

ADD〜GIVINGの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1639C-S

ADD〜TO 定数の直後にGIVINGがありません。

KCCC1640C-S

COMPUTEの直後が一意名でもアドレス名でもありません。又は，一意名かアドレス名に誤りがあります。

KCCC1641C-S

COMPUTE 一意名／アドレス名の直後が=でも一意名でもありません。又は，一意名／アドレス名の直後に不当な語があります。

KCCC1642C-S

COMPUTE〜=の後の書き方に誤りがあります。

KCCC1644C-S

DIVIDEの直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1645C-S

DIVIDE 一意名／定数の直後がINTOでもBYでもありません。

KCCC1646C-S

DIVIDE〜BYの直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1647C-S

DIVIDE〜INTO 一意名／定数，又はDIVIDE〜BY 一意名／定数の直後にGIVINGがありません。

KCCC1648C-S

DIVIDE〜GIVINGの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1649C-S

DIVIDE〜REMAINDERの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1650C-S

DIVIDE〜INTOの直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1652C-S

MULTIPLYの直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1653C-S

MULTIPLY 一意名／定数の直後にBYがありません。

KCCC1654C-S

MULTIPLY〜BYの直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1655C-S

MULTIPLY〜BY 定数の直後にGIVINGがありません。

KCCC1656C-S

MULTIPLY〜GIVINGの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1658C-S

SUBTRACTの直後が，一意名でも定数でもCORRESPONDINGでもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1659C-S

SUBTRACT CORRESPONDINGの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1660C-S

SUBTRACT CORRESPONDING 一意名の直後にFROMがありません。

KCCC1661C-S

SUBTRACT CORRESPONDING〜FROMの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1662C-S

SUBTRACT 一意名／定数の後が，一意名でも定数でもFROMでもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1663C-S

SUBTRACT〜FROMの直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1664C-S

SUBTRACT〜FROM 定数の直後にGIVINGがありません。

KCCC1665C-S

SUBTRACT〜FROM〜GIVINGの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1666C-S

CALL／INVOKE〜USING BYの直後に不当な語があります。

KCCC1667C-S

CALL／INVOKE〜BY REFERENCEの直後が一意名でもADDRESS OFでもありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1668C-S

ON SIZEの直後にERRORがありません。

KCCC1670C-S

CALLの直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1671C-S

CALL／INVOKE〜USINGの直後に不当な語があります。

KCCC1672C-S

CALL／INVOKE〜BY REFERENCE ADDRESSの直後にOFがありません。

KCCC1673C-S

DELETEの直後にファイル名がありません。又は，ファイル名に誤りがあります。

KCCC1674C-S

CALL／INVOKE〜BY CONTENTの直後が一意名でも定数でもLENGTH OFでもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1675C-S

IFの直後に条件がありません。又は，条件の書き方に誤りがあります。

KCCC1677C-S

IF〜NEXTの直後にSENTENCEがありません。

KCCC1678C-S

CALL／INVOKE〜BY REFERENCE ADDRESS OFの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1679C-S

CALL／INVOKE〜BY CONTENT／VALUE LENGTHの直後にOFがありません。

KCCC1680C-S

CALL／INVOKE〜BY CONTENT／VALUE LENGTH OFの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1681C-S

CALL／INVOKE〜BY VALUEの直後が一意名でも定数でもLENGTH OFでもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1682C-S

CALL／INVOKE〜BY ATTRIBUTEの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1683C-S

CALL〜RETURNINGの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1684C-S

INVOKEの直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1685C-S

INVOKE 一意名／定数の直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1686C-S

READ〜PREVIOUS〜INTOの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1687C-S

READ〜WITHの直後がNO，LOCKのどちらでもありません。

KCCC1688C-S

ELSE NEXTの直後にSENTENCEがありません。

KCCC1689C-S

READの直後にファイル名がありません。又は，ファイル名に誤りがあります。

KCCC1690C-S

READ〜ATの直後にENDがありません。

KCCC1691C-S

READ〜KEYの直後に不当な語があります。

KCCC1692C-S

READ〜INTOの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1693C-S

READ〜NEXT〜INTOの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1694C-S

READ〜NOの直後にLOCKがありません。

KCCC1695C-S

RETURNの直後に整列用ファイル名がありません。又は，ファイル名に誤りがあります。

KCCC1696C-S

RETURN文中にAT ENDがありません。

KCCC1697C-S

RETURN〜INTOの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1698C-S

RETURN ファイル名の直後に不当な語があります。

KCCC1699C-S

REWRITEの直後にレコード名がありません。又は，レコード名に誤りがあります。

KCCC1700C-S

REWRITE〜FROMの直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1701C-S

ONの直後がSIZEではありません。

KCCC1702C-S

SEARCHの直後が一意名でもALLでもありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1703C-S

SEARCH ALLの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1704C-S

SEARCH〜ATの直後にENDがありません。

KCCC1705C-S

SEARCH〜VARYINGの直後が一意名でも指標名でもありません。又は，一意名か指標名に誤りがあります。

KCCC1706C-S

ONの直後がOVERFLOWではありません。

KCCC1707C-S

ONの直後がOVERFLOWではありません。

KCCC1708C-S

ONの直後がOVERFLOW又はEXCEPTIONではありません。

KCCC1710C-S

START〜FIRST／LAST KEYの直後がデータ名でも合成キー名でもありません。又は，データ名か合成キー名に誤りがあります。

KCCC1711C-S

STARTの直後にファイル名がありません。又は，ファイル名に誤りがあります。

KCCC1712C-S

START〜KEYの直後に比較演算子がありません。又は，比較演算子に誤りがあります。

KCCC1713C-S

START〜KEY NOTの直後に不当な語があります。

KCCC1714C-S

START〜比較演算子の直後がデータ名でも合成キー名でもありません。又は，データ名か合成キー名に誤りがあります。

KCCC1718C-S

START〜KEY GREATER／LESS ORの直後がEQUALではありません。

KCCC1719C-S

STRING文で，送り出し側作用対象が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1720C-S

STRING文で，送り出し側作用対象の一意名か定数の後の書き方に誤りがあります。

KCCC1721C-S

STRING〜DELIMITED BYの直後が，一意名，定数，SIZEのどれでもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1722C-S

STRING〜INTOの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1723C-S

STRING〜WITHの直後にPOINTERがありません。

KCCC1724C-S

STRING〜POINTERの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1726C-S

UNSTRINGの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1727C-S

UNSTRING 一意名の直後がDELIMITEDでもINTOでもありません。

KCCC1728C-S

UNSTRING〜INTOの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1729C-S

UNSTRING〜TALLYINGの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1730C-S

UNSTRING〜WITHの直後にPOINTERがありません。

KCCC1731C-S

UNSTRING〜POINTERの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1732C-S

UNSTRING〜COUNTの後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1733C-S

UNSTRING〜DELIMITERの後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1734C-S

UNSTRING〜DELIMITEDかUNSTRING〜DELIMITED〜ALL／OR／OR ALLの直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1735C-S

UNSTRING〜DELIMITED〜一意名／定数の後の書き方に誤りがあります。

KCCC1736C-S

WRITEの直後にレコード名がありません。又は，レコード名に誤りがあります。

KCCC1737C-S

WRITE〜ATの直後にEOPがありません。

KCCC1738C-S

WRITE〜AFTER POSITIONINGの直後に一意名か定数がありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1739C-S

WRITE〜BEFORE／AFTERの後の書き方に誤りがあります。

KCCC1740C-S

WRITE〜FROMの直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1742C-S

PERFORM〜UNTILの直後に条件がありません。又は，条件に誤りがあります。

KCCC1743C-S

PERFORM〜VARYINGの直後が一意名でも指標名でもありません。又は，一意名か指標名に誤りがあります。

KCCC1744C-S

PERFORM〜VARYING 一意名／指標名の直後にFROMがありません。

KCCC1745C-S

PERFORM〜VARYING〜FROMの直後が一意名でも指標名でも定数でもありません。又は，一意名か指標名か定数に誤りがあります。

KCCC1746C-S

PERFORM〜VARYING〜FROM 一意名／指標名／定数の直後にBYがありません。

KCCC1747C-S

PERFORM〜VARYING〜BYの直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1748C-S

PERFORM〜VARYING〜BY 一意名／定数の直後がUNTILではありません。

KCCC1749C-S

PERFORM〜VARYING〜UNTILの直後に条件がありません。又は，条件に誤りがあります。

KCCC1750C-S

PERFORM文の一つ目のAFTERの直後が一意名でも指標名でもありません。又は，一意名か指標名に誤りがあります。

KCCC1751C-S

PERFORM文の一つ目のAFTER 一意名／指標名の直後にFROMがありません。

KCCC1752C-S

PERFORM文の一つ目のAFTER〜FROMの直後が一意名でも指標名でも定数でもありません。又は，一意名か指標名か定数に誤りがあります。

KCCC1753C-S

PERFORM文の一つ目のAFTER〜FROM 一意名／指標名／定数の直後にBYがありません。

KCCC1754C-S

PERFORM文の一つ目のAFTER〜BYの直後が，一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1755C-S

PERFORM文の一つ目のAFTER〜BY 一意名／定数の直後にUNTILがありません。

KCCC1756C-S

PERFORM文の一つ目のAFTER〜UNTILの直後に条件がありません。又は，条件に誤りがあります。

KCCC1757C-S

PERFORM文の二つ目以降のAFTERの直後が，一意名でも指標名でもありません。又は，一意名か指標名に誤りがあります。

KCCC1758C-S

PERFORM文の二つ目以降のAFTER 一意名／指標名の直後にFROMがありません。

KCCC1759C-S

PERFORM文の二つ目以降のAFTER〜FROMの直後が，一意名でも指標名でも定数でもありません。又は，一意名か指標名か定数に誤りがあります。

KCCC1760C-S

PERFORM文の二つ目以降のAFTER〜FROM 一意名／指標名／定数の直後にBYがありません。

KCCC1761C-S

PERFORM文の二つ目以降のAFTER〜BYの直後が，一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1762C-S

PERFORM文の二つ目以降のAFTER〜BY 一意名／定数の直後にUNTILがありません。

KCCC1763C-S

PERFORM文の二つ目以降のAFTER〜UNTILの直後に条件がありません。又は，条件に誤りがあります。

KCCC1764C-S

PERFORM〜WITHの直後にTESTがありません。

KCCC1765C-S

PERFORM〜TESTの直後がBEFOREでもAFTERでもありません。

KCCC1766C-S

PERFORM〜TEST AFTER／BEFOREの直後がUNTIL，VARYINGのどちらでもありません。

KCCC1767C-S

PERFORM〜THROUGHの直後に手続き名がありません。

KCCC1772C-S

AFTERは7個以上指定できません。

KCCC1775C-S

EVALUATE〜WHEN〜THROUGHの直後が，一意名でも定数でも算術式でもありません。又は，一意名か定数か算術式に誤りがあります。

KCCC1777C-S

ACCEPT／REPLY〜AUTO-SHIFTの直後に整数がありません。又は，整数に誤りがあります。

KCCC1778C-S

ACCEPT／DISPLAY〜ATの後の書き方に誤りがあります。

KCCC1779C-S

ACCEPT／DISPLAY〜LINEの直後が一意名でも整数でもありません。又は，一意名か整数に誤りがあります。

KCCC1780C-S

ACCEPTの直後が一意名でも画面名でもありません。又は，一意名か画面名に誤りがあります。

KCCC1781C-S

ACCEPT〜FROMの後の書き方に誤りがあります。

KCCC1782C-S

ACCEPT／DISPLAY〜COLUMNの直後が一意名でも整数でもありません。又は，一意名か整数に誤りがあります。

KCCC1783C-S

EXAMINEの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1784C-S

EXAMINE 一意名の直後が，TALLYINGでもREPLACINGでもありません。

KCCC1785C-S

EXAMINE〜REPLACINGの直後に不当な語があります。

KCCC1786C-S

EXAMINE〜REPLACING UNTILの直後にFIRSTがありません。

KCCC1787C-S

EXAMINE〜REPLACING ALL／LEADING／FIRST／UNTIL FIRSTの直後に定数がありません。又は，定数に誤りがあります。

KCCC1788C-S

EXAMINE〜REPLACING〜定数の直後がBYではありません。

KCCC1789C-S

EXAMINE〜REPLACING〜BYの直後に定数がありません。又は，定数に誤りがあります。

KCCC1790C-S

EXAMINE〜TALLYINGの直後が，ALL，LEADING，UNTILのどれでもありません。

KCCC1791C-S

EXAMINE〜TALLYING UNTILの直後がFIRSTではありません。

KCCC1792C-S

EXAMINE〜TALLYING ALL／LEADING／UNTIL FIRSTの直後に定数がありません。又は，定数に誤りがあります。

KCCC1793C-S

EXAMINE〜TALLYING〜REPLACINGの直後がBYではありません。

KCCC1794C-S

EXAMINE〜TALLYING〜REPLACING BYの直後に定数がありません。又は，定数に誤りがあります。

KCCC1796C-S

INITIALIZEの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1797C-S

INITIALIZE〜REPLACINGの直後に不当な語があります。

KCCC1798C-S

INITIALIZE〜REPLACING 項類の後にBYがありません。

KCCC1799C-S

INITIALIZE〜REPLACING〜BYの直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1805C-S

EVALUATE／EVALUATE〜ALSOの後の書き方に誤りがあります。

KCCC1808C-S

WHENの後の書き方に誤りがあります。

KCCC1809C-S

EVALUATE／SEARCH文のWHEN〜NEXTの直後にSENTENCEがありません。

KCCC1810C-S

INSPECT〜CONVERTING〜BEFORE／AFTERの直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1811C-S

INSPECT〜TALLYING〜FOR ALL／LEADING〜BEFORE／AFTERの後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1812C-S

INSPECTの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1813C-S

INSPECT 一意名の後が，TALLYING，REPLACING，CONVERTINGのどれでもありません。

KCCC1814C-S

INSPECT〜REPLACINGの直後が，CHARACTERS，ALL，LEADING，FIRSTのどれでもありません。

KCCC1815C-S

INSPECT〜REPLACING ALL／LEADING／FIRSTの直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1816C-S

INSPECT〜REPLACING ALL／LEADING／FIRST 一意名／定数の直後がBYではありません。

KCCC1817C-S

INSPECT〜REPLACING ALL／LEADING／FIRST〜BYの直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1818C-S

INSPECT〜REPLACING ALL／LEADING／FIRST〜BEFORE／AFTERの後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1819C-S

INSPECT〜REPLACING CHARACTERSの直後にBYがありません。

KCCC1820C-S

INSPECT〜REPLACING CHARACTERS BYの直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1821C-S

INSPECT〜REPLACING CHARACTERS〜BEFORE／AFTERの後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1822C-S

INSPECT〜TALLYINGの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1823C-S

INSPECT〜TALLYING 一意名の後にFORがありません。

KCCC1824C-S

INSPECT〜TALLYING〜FORの直後に不当な語があります。

KCCC1825C-S

INSPECT〜TALLYING〜FOR ALL／LEADINGの直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1826C-S

INSPECT〜TALLYING〜FOR CHARACTERS BEFORE／AFTERの後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1827C-S

INSPECT〜CONVERTINGの直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1828C-S

INSPECT〜CONVERTING 一意名／定数の後にTOがありません。

KCCC1829C-S

MOVEの後の書き方に誤りがあります。

KCCC1830C-S

MOVE CORRESPONDINGの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1831C-S

MOVE CORRESPONDING 一意名の直後がTOではありません。

KCCC1832C-S

MOVE CORRESPONDING 一意名 TOの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1833C-S

MOVE文にTOがありません。又は，TOの位置に誤りがあります。

KCCC1834C-S

MOVE〜TOの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1835C-S

INSPECT〜CONVERTING〜TOの直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1836C-S

TRANSFORMの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1837C-S

TRANSFORM 一意名の後がFROMでもCHARACTERS FROMでもありません。

KCCC1838C-S

TRANSFORM〜FROMの直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1839C-S

TRANSFORM〜FROM 一意名／定数の直後にTOがありません。

KCCC1840C-S

TRANSFORM〜TOの直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1842C-S

STOPの直後が，RUNでも定数でもありません。又は，定数に誤りがあります。

KCCC1843C-S

CLOSEの直後にファイル名がありません。又は，ファイル名に誤りがあります。

KCCC1844C-S

CLOSE ファイル名〜NOの直後がREWINDではありません。

KCCC1845C-S

CLOSE ファイル名 WITHの直後が，NO，LOCK及びDISPのどれでもありません。

KCCC1846C-S

CLOSE ファイル名 REEL／UNIT FORの直後が，REMOVALではありません。

KCCC1847C-S

CLOSE ファイル名 REEL／UNIT WITHの直後が，NO，LOCK及びPOSITIONINGのどれでもありません。

KCCC1848C-S

DISPLAY〜WITHの直後がNO ADVANCING及びTERMINALのどれでもありません。

KCCC1849C-S

DISPLAYの直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1850C-S

DISPLAY〜UPONの後の書き方に誤りがあります。

KCCC1851C-S

DISPLAY〜INの後の書き方に誤りがあります。

KCCC1852C-S

OPENの直後が，INPUT，OUTPUT，I-O及びEXTENDのどれでもありません。

KCCC1853C-S

OPEN EXTENDの直後にファイル名がありません。又は，ファイル名に誤りがあります。

KCCC1854C-S

OPEN I-Oの直後にファイル名がありません。又は，ファイル名に誤りがあります。

KCCC1855C-S

OPEN OUTPUTの直後にファイル名がありません。又は，ファイル名に誤りがあります。

KCCC1856C-S

OPEN INPUTの直後にファイル名がありません。又は，ファイル名に誤りがあります。

KCCC1857C-S

OPEN OUTPUT〜WITHの直後がNO REWIND及びLOCKのどれでもありません。

KCCC1858C-S

OPEN OUTPUT〜NOの直後がREWINDではありません。

KCCC1859C-S

OPEN INPUT〜WITHの直後がNO REWIND及びLOCKのどれでもありません。

KCCC1860C-S

OPEN INPUT〜NOの直後がREWINDではありません。

KCCC1861C-S

OPEN I-O〜WITHの直後にLOCKがありません。

KCCC1862C-S

OPEN EXTEND〜WITHの直後にLOCKがありません。

KCCC1863C-S

CANCELの直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1864C-S

ENTRYの直後に定数がありません。又は，定数に誤りがあります。

KCCC1865C-S

ENTRY USINGの直後にデータ名がありません。又は，データ名に誤りがあります。

KCCC1866C-S

ENTRY文の個数が制限値（32,767個）を超えています。

KCCC1867C-S

CANCEL MESSAGE〜WITHの直後が一意名ではありません。

KCCC1868C-S

ENTERの直後に言語名がありません。

KCCC1869C-S

TRANSCEIVEの直後に通信記述名がありません。

KCCC1870C-S

TRANSCEIVE 通信記述名の直後にFROMがありません。

KCCC1871C-S

TRANSCEIVE〜FROMの直後に一意名がありません。

KCCC1872C-S

TRANSCEIVE〜FROM 一意名の直後にINTOがありません。

KCCC1873C-S

TRANSCEIVE〜INTOの直後に一意名がありません。

KCCC1874C-S

UNLOCKの直後にファイル名がありません。

KCCC1875C-S

INVOKE〜BY VALUE〜NAMEDの直後が一意名でも定数でもありません。

KCCC1878C-S

ALTERの直後に手続き名がありません。又は，手続き名に誤りがあります。

KCCC1879C-S

ALTER 手続き名の直後がTOではありません。

KCCC1880C-S

ALTER〜TOの直後に手続き名がありません。又は，手続き名に誤りがあります。

KCCC1881C-S

ALTER〜PROCEEDの直後がTOではありません。

KCCC1884C-S

GO〜DEPENDINGの後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1886C-S

RELEASEの直後にレコード名がありません。又は，レコード名に誤りがあります。

KCCC1887C-S

RELEASE〜FROMの直後が一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1888C-S

SORT〜WITH DUPLICATES直後に不当な語があります。

KCCC1889C-S

SORTの直後に整列用ファイル名がありません。又は，整列用ファイル名に誤りがあります。

KCCC1890C-S

SORT〜ONの直後が，DESCENDINGでもASCENDINGでもありません。又は，整列用ファイル名の直後に不当な語があります。

KCCC1891C-S

SORT〜DESCENDING／ASCENDINGの後にデータ名がありません。又は，DESCENDING／ASCENDINGの直後に不当な語があります。

KCCC1892C-S

SORT〜ASCENDING／DESCENDING〜データ名の後の書き方に誤りがあります。

KCCC1893C-S

SORT〜USINGの直後にファル名がありません。又は，ファイル名に誤りがあります。

KCCC1894C-S

SORT〜INPUT PROCEDURE 手続き名／USING ファイル名の直後に不当な語があります。

KCCC1895C-S

SORT〜GIVINGの直後にファイル名がありません。又は，ファイル名に誤りがあります。

KCCC1896C-S

SORT〜OUTPUTの直後がPROCEDUREではありません。

KCCC1897C-S

SORT〜OUTPUT PROCEDUREの後に手続き名がありません。又は，手続き名に誤りがあります。

KCCC1898C-S

SORT〜OUTPUT PROCEDURE〜THROUGHの直後に手続き名がありません。又は，手続き名に誤りがあります。

KCCC1899C-S

SORT〜INPUTの直後がPROCEDUREではありません。

KCCC1900C-S

SORT〜INPUT PROCEDUREの後に手続き名がありません。又は，手続き名に誤りがあります。

KCCC1901C-S

SORT〜INPUT PROCEDURE〜THROUGHの直後に手続き名がありません。又は，手続き名に誤りがあります。

KCCC1902C-S

SORT〜SEQUENCEの後に符号系名がありません。又は，符号系名に誤りがあります。

KCCC1903C-S

SORT〜COLLATINGの直後がSEQUENCEではありません。

KCCC1904C-S

SORT〜WITHの直後がDUPLICATESではありません。

KCCC1905C-S

SORT〜COLLATING SEQUENCE 符号系名の直後がINPUTでもUSINGでもありません。

KCCC1906C-S

MERGEの直後に併合用ファイル名がありません。又は，併合用ファイル名に誤りがあります。

KCCC1907C-S

MERGE〜ONの直後がDESCENDINGでもASCENDINGでもありません。又は，併合用ファイル名の直後に不当な語があります。

KCCC1908C-S

MERGE〜DESCENDING／ASCENDINGの後にデータ名がありません。又は，データ名に誤りがあります。

KCCC1909C-S

MERGE〜DESCENDING／ASCENDING〜データ名の後の書き方に誤りがあります。

KCCC1910C-S

MERGE〜USINGの直後にファイル名がありません。又は，ファイル名に誤りがあります。

KCCC1911C-S

MERGE〜USING ファイル名の直後にファイル名がありません。又は，ファイル名に誤りがあります。

KCCC1912C-S

MERGE〜USING ファイル名の後が，OUTPUT PROCEDUREでもGIVINGでもありません。

KCCC1913C-S

MERGE〜GIVINGの直後にファイル名がありません。又は，ファイル名に誤りがあります。

KCCC1914C-S

MERGE〜OUTPUTの直後がPROCEDUREではありません。

KCCC1915C-S

MERGE〜OUTPUT PROCEDUREの後に手続き名がありません。又は，手続き名に誤りがあります。

KCCC1916C-S

MERGE〜OUTPUT PROCEDURE〜THROUGHの直後に手続き名がありません。又は，手続き名に誤りがあります。

KCCC1917C-S

MERGE〜SEQUENCEの後に符号系名がありません。又は，符号系名に誤りがあります。

KCCC1918C-S

MERGE〜COLLATINGの直後がSEQUENCEではありません。

KCCC1919C-S

STORE〜USINGの直後にデータ名がありません。又は，データ名に誤りがあります。

KCCC1920C-S

MERGE〜COLLATING SEQUENCE 符号系名の直後がINPUTでもUSINGでもありません。

KCCC1921C-S

GENERATEの直後が報告書名でもデータ名でもありません。又は，報告書名かデータ名に誤りがあります。

KCCC1922C-S

データ名又は報告書名の，修飾のOFかINの直後に不当な語があります。

KCCC1924C-S

INITIATEの直後に報告書名がありません。又は，報告書名に誤りがあります。

KCCC1928C-S

TERMINATEの直後に報告書名がありません。又は，報告書名に誤りがあります。

KCCC1931C-S

比較条件で比較演算子GREATER／LESS〜ORの直後がEQUALではありません。

KCCC1932C-S

SETの後の書き方に誤りがあります。

KCCC1933C-S

SET 一意名／指標名／条件名／呼び名の後の書き方に誤りがあります。

KCCC1934C-S

SET〜UP／DOWNの直後がBYではありません。

KCCC1935C-S

SET〜BYの直後が一意名でも整数でもありません。又は，一意名か整数に誤りがあります。

KCCC1936C-S

SET〜TOの後の書き方に誤りがあります。

KCCC1937C-S

SET 呼び名の後が，呼び名でもTOでもありません。又は，呼び名に誤りがあります。

KCCC1938C-S

SET〜TOの直後が，ON，OFFのどれでもありません。

KCCC1939C-S

SET 定数の直後にWITHがありません。

KCCC1940C-S

SET〜WITH，又はSET〜TO〜WITHの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1941C-S

SET ADDRESS，又はSET〜TO ADDRESSの直後にOFがありません。

KCCC1942C-S

SET ADDRESS OF，又はSET〜TO ADDRESS OFの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1943C-S

SET FIELDの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1944C-S

SET FIELD 一意名の直後が一意名でもTOでもありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1945C-S

SET FIELD〜TOの直後に不当な語があります。

KCCC1946C-S

SET BACKの直後がCURSOR及びKEYのどちらでもありません。

KCCC1947C-S

SET BACK〜KEYの直後にTOがありません。

KCCC1948C-S

SET BACK〜KEY TOの直後に整数がありません。又は，整数に誤りがあります。

KCCC1949C-S

SET FIXED-SCROLL-LINEの直後にTOがありません。

KCCC1950C-S

SET FIXED-SCROLL-LINE TOの直後に整数がありません。又は，整数に誤りがあります。

KCCC1951C-S

SET FIXED-SCROLL-LINE TO 整数の直後に整数がありません。又は，整数に誤りがあります。

KCCC1952C-S

SET ADDRESS OF 一意名の後にTOがありません。

KCCC1953C-S

SET 〜WITH 一意名の後にTOがありません。

KCCC1954C-S

DISPLAY〜THROUGHの直後が，一意名でも定数でもありません。又は，一意名か定数に誤りがあります。

KCCC1955C-S

REPLY〜HELPの直後が，LINE及びCOLUMNのどちらでもありません。

KCCC1956C-S

REPLY〜HELP LINEの直後が，データ名でも整数でもありません。又は，データ名か整数に誤りがあります。

KCCC1957C-S

REPLY〜HELP〜THROUGHの直後が，データ名でも整数でもありません。又は，データ名か整数に誤りがあります。

KCCC1958C-S

REPLY〜HELP COLUMNの直後が，データ名でも整数でもありません。又は，データ名か整数に誤りがあります。

KCCC1959C-S

REPLY〜HELP COLUMN データ名／整数の直後にTHROUGHがありません。

KCCC1960C-S

REPLY〜UPON〜TIMEの直後にLIMITがないか，REPLY〜UPON〜TIME LIMITの後にIS又はデータ名がありません。又は，データ名に誤りがあります。

KCCC1961C-S

ERASE UNPROTECTED／FIELD／ATTRIBUTEの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1962C-S

REPLYの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1963C-S

REPLY〜一意名の直後にUPONがありません。

KCCC1964C-S

REPLY〜UPONの直後が，呼び名でもWINDOWでもありません。又は，呼び名に誤りがあります。

KCCC1965C-S

ACCEPT／DISPLAY／REPLY〜USINGの直後にONLYがありません。

KCCC1966C-W

定数として不当なALL定数が現れました。ALLを無視します。

KCCC1967C-W

節名がB領域から始まっています。書かれたとおりに翻訳します。

KCCC1968C-W

段落名がB領域から始まっています。書かれたとおりに翻訳します。

KCCC1969C-S

ACCEPT／DISPLAY／REPLY〜USING ONLYの直後にDATAがありません。

KCCC1970C-S

ACCEPT／REPLY〜WITHの直後にNOがありません。

KCCC1971C-W

END PROGRAMがB領域から始まっています。書かれたとおりに翻訳します。

KCCC1972C-S

ACCEPT／REPLY〜NOの直後にWAITがありません。

KCCC1973C-S

ACCEPT／REPLY〜FIRSTの直後にFIELDがありません。

KCCC1974C-S

ACCEPT／REPLY〜FIRST FIELDの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC1975C-S

ACCEPT／REPLY〜BYの直後にENDがありません。

KCCC1976C-S

ACCEPT／REPLY〜ENDの直後にKEYがありません。

KCCC1978C-S

ACCEPT／REPLY〜NUMERICの直後にMODEがありません。

KCCC1979C-S

ERASE〜USINGの直後にデータ名がありません。又は，データ名に誤りがあります。

KCCC1980C-S

ERASE〜RETAININGの直後にRECORDがありません。

KCCC1981C-S

文の条件指定のNOTの直後に不当な語があります。

KCCC1982C-S

文の条件指定のNOT ONの直後に不当な語があります。

KCCC1983C-S

NOT ON SIZEの直後がERRORではありません。

KCCC1984C-S

NOT ATの直後がEND又はEOPではありません。

KCCC1985C-S

ONの直後がEXCEPTIONではありません。

KCCC1986C-S

END PROGRAMが不当な位置に指定されています。

KCCC1987C-W

END FUNCTIONがB領域から始まっています。書かれたとおりに翻訳します。

KCCC1990C-W

-MaxDigits38オプションを適用します。TURN指令によるEC-SIZE例外のチェックは無効となります。

KCCC1999C-S

このシステムでは，*** 1 ***は指定できません。

2.3　KCCC2000C〜

KCCC2000C-S【UNIX】

このシステムでは，OLE2オートメーションインタフェース機能の*** 1 ***文は使用できません。

KCCC2001C-S【UNIX】

このシステムでは，OLE2オートメーションインタフェース機能の組み込み関数は使用できません。

KCCC2002C-S

END PROGRAMのプログラム名には，PROGRAM-IDに指定したプログラム名を指定しなければなりません。PROGRAM-IDに指定したプログラム名を仮定します。

KCCC2003C-S

END PROGRAMの指定がありません。

KCCC2004C-S

外部プログラムのEND PROGRAMの後に不当な語があります。

KCCC2005C-S

符号系名句の定数は二重に指定できません。

KCCC2006C-S

呼び名はCDECL，STDCALL又はPASCALに関連付けた名前でなければなりません。

KCCC2007C-S

機能名"*** 1 ***"は二重に指定できません。

KCCC2008C-W

COMMON句は，内側プログラムにだけ指定できます。COMMON句を無視します。

KCCC2009C-W

SELECT句のファイル名"*** 1 ***"が，FD／SD記述項で指定されていません。SELECT句を無視します。

KCCC2010C-S

同一のプログラム名は指定できません。

KCCC2012C-S

ASSIGN句がありません。

KCCC2013C-S

END FUNCTIONの関数名には，FUNCTION-IDに指定した関数名を指定しなければなりません。FUNCTION-IDに指定した関数名を仮定します。

KCCC2015C-S

ファイル編成とアクセス法が矛盾しています。順アクセスを仮定します。

KCCC2016C-S

19から38けたの数字項目のPICTURE文字列に文字Pは指定できません。

KCCC2017C-S【PC】

-IsamExtendオプション指定時，DATA FORMAT句は指定できません。

KCCC2018C-S

被再定義項目に，動的長基本項目は指定できません。

KCCC2019C-S

RECORD KEY句がありません。

KCCC2020C-S

-UniObjGenオプション指定時，UTF-16の文字及びUTF-8で多バイトとなる文字を使用できないところに，UTF-16の文字及びUTF-8で多バイトとなる文字が指定されています。

KCCC2021C-S

-UniObjGenオプション指定時，テキスト編成ファイルのレコード記述項に従属する基本項目は，用途がDISPLAYの項目でなければなりません。

KCCC2022C-S

"SELECT *** 1 ***"は二重に指定できません。

KCCC2023C-S

英数字項目にDYNAMIC LENGTH句がある場合，LIMITに指定する整数は1〜16,777,214の値でなくてはなりません。

KCCC2024C-S

DYNAMIC LENGTH句を指定したとき，PICTURE文字列は1個のXまたは1個のNでなければなりません。

KCCC2025C-W

RESERVE句の整数指定に誤りがあります。1を仮定します。

KCCC2026C-S

DYNAMIC LENGTH句は，01レベルまたは77レベルにだけ指定できます。

KCCC2027C-S

DYNAMIC LENGTH句と同時に指定できない句を指定しています。

KCCC2028C-S

動的長基本項目に対して，条件名記述項は関連付けできません。

KCCC2029C-U

DYNAMINC LENGTH STRUCTURE句の指定がある場合，-H8Switchオプションは指定できません。

要因

DYNAMINC LENGTH STRUCTURE句を指定しているプログラムのコンパイル時に，-H8Switchオプションが指定された。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

-H8Switchコンパイラオプションを指定しないで再コンパイルする。

KCCC2030C-S

RERUN句の外部装置名は，ASSIGN句中に指定したもの以外を指定してください。

KCCC2031C-S

SELECT句がありません。

KCCC2032C-S

GROUP-USAGE句と上位のUSAGE句が矛盾しています。

KCCC2033C-S

RERUN句のファイル名"*** 1 ***"がSELECT句で指定されていません。

KCCC2034C-W

VALUE句に指定された定数のけた数は，DYNAMIC LENGTH句のLIMIT指定の値より大きくてはいけません。定数のけた数はLIMIT指定の値とします。

KCCC2035C-S

順アクセスファイルだけに，RERUN〜REEL／UNITは指定できます。

KCCC2037C-S

同一ファイル名に，RERUN 整数 RECORDSを二重に指定することはできません。

KCCC2038C-S

RERUN句で指定した整数が，16,777,215を超えています。

KCCC2039C-S

同一ファイル名に，RERUN〜REEL／UNITを二重に指定することはできません。

KCCC2040C-S【PC】

DATA FORMAT句は二重に指定できません。

KCCC2041C-S

SAME AREA句のファイル名"*** 1 ***"が，SELECT句に指定されていません。

KCCC2042C-W

ファイル名"*** 1 ***"を，二つ以上のSAME AREA句に指定することはできません。二つ目以降のファイル名を無視します。

KCCC2043C-S

GROUP-USAGE句の指定がある集団項目に従属する基本項目は，日本語項目または日本語編集項目でなければなりません。

KCCC2044C-S

GROUP-USAGE句の指定がある記述項に，PICTURE句およびUSAGE句は指定できません。

KCCC2045C-S

集団項目以外の項目に，GROUP-USAGE句は指定できません。

KCCC2046C-S

GROUP-USAGE句がある集団項目の従属項目に，TYPE句およびSAME AS句は指定できません。

KCCC2047C-S

可変長集団項目またはその従属項目に，GROUP-USAGE句は指定できません。

KCCC2048C-S

CHARACTER TYPE句の指定がある項目を含むレコード中に，GROUP-USAGE句は指定できません。

KCCC2049C-S

FD／SD記述項のファイル名が，SELECT句で指定されていません。

KCCC2050C-S

複数のFD／SD記述項に，同じファイル名は指定できません。

KCCC2051C-S

BLOCK CONTAINS句は二重に指定できません。

KCCC2053C-S

BLOCK CONTAINS句の整数の値は，1,073,741,799を超えてはいけません。

KCCC2054C-S

BLOCK CONTAINS句の整数の値は，16,777,191を超えてはいけません。

KCCC2055C-S

VALUE句がないとき，作業場所節ではDYNAMIC LENGTH句のLIMIT指定は省略できません。

KCCC2056C-S

画面節（SCREEN SECTIONまたはWINDOW SECTION）に定義した集団項目に，GROUP-USAGE句は指定できません。

KCCC2057C-S

CSV編成ファイルに対するレコード記述項に，GROUP-USAGE句のある集団項目は指定できません。

KCCC2058C-S

報告書節またはサブスキーマ節に定義した集団項目に，GROUP-USAGE句は指定できません。

KCCC2059C-S

日本語項目にDYNAMIC LENGTH句がある場合，LIMITに指定する整数は1〜16,382の値でなくてはなりません。

KCCC2060C-W

RECORD CONTAINS句の整数の値が，16,777,191を超えています。16,777,191を仮定します。

KCCC2061C-S

RECORD句は二重に指定できません。

KCCC2062C-W

RECORD CONTAINS句の整数の値が，1,073,741,799を超えています。1,073,741,799を仮定します。

KCCC2063C-W

RECORD CONTAINS句の整数の値が，65,535を超えています。65,535を仮定します。

KCCC2064C-W

RECORD CONTAINS 0を指定できるのは，順ファイルだけです。RECORD CONTAINS句を無視します。

KCCC2065C-W

RECORD CONTAINS句の整数4には，整数5より小さい値を指定しなければなりません。書かれているとおりに翻訳します。

KCCC2066C-S

RECORDING MODE句は二重に指定できません。

KCCC2067C-S

RECORDING MODE句は相対ファイル，索引ファイル，テキストファイル及びCSVファイルには指定できません。

KCCC2069C-S

LABEL RECORD句は二重に指定できません。

KCCC2076C-S

CODE-SET句は二重に指定できません。

KCCC2077C-S

CODE-SET句を順ファイル以外に指定しています。

KCCC2078C-S

LINAGE句は二重に指定できません。

KCCC2079C-S

LINAGE句を順ファイル又はテキストファイル以外に指定しています。

KCCC2080C-S

LINAGE句の整数1の範囲は，1〜32,767でなければなりません。

KCCC2082C-S

LINAGE句のFOOTINGは二重に指定できません。

KCCC2083C-S

LINAGE FOOTING 整数2の整数の範囲は，0〜32,767でなければなりません。

KCCC2084C-S

LINAGE句の整数2は整数1の値以下でなければなりません。

KCCC2085C-W

LINAGE句のTOP又はBOTTOMは二重に指定できません。

KCCC2086C-S

LINAGE TOP 整数3 BOTTOM 整数4の整数の範囲は，0〜32,767でなければなりません。

KCCC2089C-S

SAME RECORD AREA句を指定したS（スパンド）形式のファイルには，BLOCK CONTAINS 0句を指定できません。

KCCC2092C-W

SAME AREA句に書いたファイル名を，SAME RECORD AREA句にも書いた場合には，そのSAME AREA句のほかのファイル名もすべて同じSAME RECORD AREA句に書かなければなりません。SAME AREA句のファイル名"*** 1 ***"を無視します。

KCCC2099C-S

-JPN,V3JPNオプション指定時，DYNAMIC LENGTH句の指定がある項目のPICTURE文字列は1個のXでなければなりません。

KCCC2100C-I

-IgnoreAPPLY,FILESHAREオプション指定時，APPLY FILE-SHARE句を覚え書きとして処理します。

KCCC2101C-I

-VOSCBL,AssignDataToDeviceオプション指定時，ASSIGN句のデータ名を外部装置名とみなします。

KCCC2102C-S

ASSIGN句は二重に指定できません。

KCCC2103C-S

RESERVE句は二重に指定できません。

KCCC2104C-S

RECORD IS VARYING句の整数3に0を指定できるのは，順ファイルのときだけです。

KCCC2105C-S

ORGANIZATION句は二重に指定できません。

KCCC2106C-S

ACCESS句は二重に指定できません。

KCCC2108C-S

RECORD KEY句は二重に指定できません。

KCCC2110C-S

PROCESSING MODE句は二重に指定できません。

KCCC2112C-S

PASSWORD句は二重に指定できません。

KCCC2113C-S

RELATIVE KEY句は二重に指定できません。

KCCC2114C-S

FILE STATUS句は二重に指定できません。

KCCC2115C-S

RECORD IS VARYING句は，固定長レコード形式が指定されたファイルには，指定できません。

KCCC2116C-S

TRACK-AREA句は二重に指定できません。

KCCC2117C-S

VALUE OF句は二重に指定できません。

KCCC2118C-S

DATA RECORD句は二重に指定できません。

KCCC2119C-S

ALTERNATE RECORD KEY句が253個を超えています。

KCCC2120C-S

サブスキーマ名は，内側プログラムを持たないプログラムに一つだけ指定できます。

KCCC2121C-S

APPLY WRITE-ONLY句中のファイル名"*** 1 ***"が，SELECT句で指定されていません。

KCCC2122C-S【PC】

"APPLY FILE-SHARE *** 1 ***"は二重に指定できません。

KCCC2123C-S【PC】

APPLY FILE-SHARE句中のファイル名"*** 1 ***"が，SELECT句で指定されていません。

KCCC2124C-S【PC】

LOCK MODE句にMANUAL又はEXCLUSIVEを指定したファイルは，APPLY FILE-SHARE句に指定できません。

KCCC2125C-S【PC】

SYMBOLIC KEY句を相対ファイル又は索引ファイル以外に指定しています。

KCCC2126C-S【PC】

SYMBOLIC KEY句とRELATIVE KEY句は，同時に指定できません。

KCCC2127C-S【PC】

SYMBOLIC KEY句は二重に指定できません。

KCCC2128C-S【PC】

SYMBOLIC KEY句に指定されているデータ名のサイズは，主レコードキーのサイズと同じでなければなりません。

KCCC2129C-S【PC】

-CompatiM7オプションの指定がない場合，索引ファイルの主レコードキーにDUPLICATESは指定できません。

KCCC2129C-S【UNIX】

このシステムでは，索引ファイルの主レコードキーにDUPLICATESは指定できません。

KCCC2130C-S【PC】

主レコードキーに合成キーを指定したファイルには，SYMBOLIC KEY句を指定できません。

KCCC2131C-S【PC】

RECORD KEY句，ALTERNATE RECORD KEY句，又はSYMBOLIC KEY句のデータ名には，ブール項目，アドレス項目，可変長集団項目は指定できません。

KCCC2131C-S【UNIX】

RECORD KEY句，又はALTERNATE RECORD KEY句のデータ名には，ブール項目，アドレス項目，可変長集団項目は指定できません。

KCCC2132C-W

RECORD KEY句，またはALTERNATE RECORD KEY句のデータ名には外部10進項目，内部10進項目，外部浮動項目，数字編集項目，英字項目，英数字編集項目，日本語集団項目，日本語項目，日本語編集項目，指標データ項目は指定できません。文字型として処理します。

KCCC2134C-S

APPLY FORMS-OVERLAY句，又はAPPLY FORMS-NAME句中のファイル名"*** 1 ***"が，SELECT句で指定されていません。

KCCC2136C-S

通信節は外部プログラムにだけ指定できます。

KCCC2138C-S

COPY文のPREFIXING／SUFFIXING句で指定した語を付けたデータ名の長さが*** 1 ***文字を超えました。語は付けません。

KCCC2139C-W

COPY文のPREFIXING／SUFFIXING句で指定した語を付けたデータ名の長さが*** 1 ***文字を超えました。先頭の*** 1 ***文字を採用します。

KCCC2140C-S

ADDRESSED句は二重に指定できません。

KCCC2141C-S

"APPLY WRITE-ONLY *** 1 ***"は二重に指定できません。

KCCC2146C-S【PC】

アドレスデータ項目，OLEオブジェクト参照データ項目及びバリアントデータ項目の条件定数には，ZEROとNULLだけを指定できます。

KCCC2146C-S【UNIX】

アドレスデータ項目の条件定数には，ZEROとNULLだけを指定できます。

KCCC2153C-S

"APPLY FORMS-NAME *** 1 ***"は二重に指定できません。

KCCC2154C-S

"APPLY FORMS-OVERLAY *** 1 ***"は二重に指定できません。

KCCC2155C-S

ADDRESSED句は，01レベル又は77レベルにだけ指定できます。

KCCC2158C-S

EXTERNAL句は二重に指定できません。

KCCC2159C-S

EXTERNAL句は，再定義項目に指定できません。

KCCC2160C-S

EXTERNAL句は，01レベルにだけ指定できます。

KCCC2163C-S

RECORD KEY句は指定できません。

KCCC2166C-S

ALTERNATE RECORD KEY句は指定できません。

KCCC2167C-S

FILE STATUS句は指定できません。

KCCC2168C-S

GLOBAL句は二重に指定できません。

KCCC2169C-S

RELATIVE KEY句は指定できません。

KCCC2170C-S

RECORD IS VARYING句のFROMに指定する整数は，1〜16,777,191の値でなくてはなりません。

KCCC2171C-S

EXTERNAL句が指定されたレコードが被再定義項目であるとき，そのレコード長は再定義項目のレコード長と等しいか大きくなければなりません。

KCCC2172C-S

RECORD IS VARYING句のFROMに指定する整数は，1〜1,073,741,799の値でなくてはなりません。

KCCC2173C-S

RECORD IS VARYING句のTOに指定する整数は，1〜1,073,741,799の値でなくてはなりません。また，FROMに指定した整数と等しいか大きくなければなりません。

KCCC2174C-S

RECORD IS VARYING句のFROMに指定する整数は，1〜65,535の値でなくてはなりません。

KCCC2175C-S

RECORD IS VARYING句のFROMで指定した整数は，実際に記述されたレコード長より大きくてはいけません。

KCCC2176C-S

RECORD IS VARYING句のTOで指定した整数は，実際に記述されたレコード長より小さくてはいけません。

KCCC2177C-S

EXTERNAL句は，ADDRESSED句を指定した項目には指定できません。

KCCC2178C-S

RECORD IS VARYING句のTOに指定する整数は，1〜65,535の値でなくてはなりません。また，FROMに指定した整数と等しいか大きくなければなりません。

KCCC2179C-S

GLOBAL句は，01レベルにだけ指定できます。

KCCC2180C-S

EXTERNAL句の指定されたデータ名は，外部プログラム名と同一であってはなりません。

KCCC2181C-S

RECORD IS VARYING句のTOに指定する整数は，1〜16,777,191の値でなくてはなりません。また，FROMに指定した整数と等しいか大きくなければなりません。

KCCC2182C-S

データ名にFILLERを指定したデータ項目にGLOBAL句を指定できません。

KCCC2183C-S

データ名にFILLERを指定したデータ項目にEXTERNAL句を指定できません。

KCCC2186C-S

ADDRESSED句は，再定義項目に指定できません。

KCCC2187C-S

EXTERNAL句の指定されたファイル名又はデータ名は，同じデータ部内で一意でなければなりません。

KCCC2189C-S【PC】

-OleServerオプション指定時，EXTERNAL句が指定できない項目です。

KCCC2190C-S【PC】

-OleServerオプション指定時，EXTERNAL句を指定するブール項目は1けたでなければなりません。

KCCC2200C-S

SAME RECORD AREA句のファイル名"*** 1 ***"が，SELECT句で指定されていません。

KCCC2201C-W

ファイル名"*** 1 ***"を，二つ以上のSAME RECORD AREA句に指定することはできません。最初のSAME句を採用します。

KCCC2203C-S

GLOBAL句は二重に指定できません。

KCCC2204C-W

RECORD CONTAINS句の整数4には，0は指定できません。1を仮定します。

KCCC2208C-S

整列用ファイルにレコード形式Uは指定できません。

KCCC2209C-W

整列用ファイルに対するRERUN句の記述に誤りがあります。RERUN句を無視します。

KCCC2210C-S【PC】

RELATIVE KEY句，又はSYMBOLIC KEY句の指定がありません。

KCCC2210C-S【UNIX】

RELATIVE KEY句の指定がありません。

KCCC2212C-S

RECORDING MODE Sのときは，BLOCK CONTAINS 整数2 RECORDSの指定はできません。

KCCC2213C-S

MULTIPLE FILE TAPE句中のファイル名"*** 1 ***"がSELECT句で指定されていません。

KCCC2214C-S

MULTIPLE FILE TAPE句中のファイル名"*** 1 ***"は二重に指定できません。

KCCC2216C-S

APPLY FORMS-NAME句の一意名には，英字項目，英数字項目，固定長集団項目，日本語項目だけを指定できます。

KCCC2217C-S

APPLY FORMS-NAME句は，順ファイル，テキストファイルにだけ指定できます。

KCCC2218C-S

EXTERNAL句は二重に指定できません。

KCCC2219C-S

RERUN句，SAME RECORD AREA句，SAME AREA句，APPLY FORMS-OVERLAY句，又はAPPLY FORMS-NAME句は，EXTERNAL句を指定したファイルに指定できません。

KCCC2220C-S

RERUN句又はSAME RECORD AREA句は，GLOBAL句を指定したファイルに指定できません。

KCCC2230C-S

USAGEがCOMP-Xのとき，PICTURE文字列のA，X又は9と混在した場合，PICTURE文字列の個数は1，2，4又は8個のどれかでなければなりません。

KCCC2231C-W

USAGE COMP-Xのデータ項目が指定されています。COMPが書かれたものとみなします。

KCCC2232C-S

19から38けたの数字項目，またはその数字項目を従属項目として含む集団項目にUSAGE COMP-Xは指定できません。

KCCC2233C-S

END FUNCTIONの指定がありません。

KCCC2235C-S

関数定義以外でEND FUNCTIONは記述できません。

KCCC2240C-S

19から38けたの数字項目，またはその数字項目を従属項目として含む集団項目にUSAGE BINARY／COMP／COMP-4／COMP-5は指定できません。

KCCC2253C-S

ACTIVE句，WAITING TIME句，及びPAGE NAME句の2つ以上を同時に指定できません。

KCCC2254C-S

DETAIL MODE句のデータ名が8個を超えています。

KCCC2255C-S

画面入出力用または帳票出力用の通信記述項にはMAP NAME句が必要です。

KCCC2256C-S

NATIVE ARGUMENT句のデータ名が8個を超えています。

KCCC2257C-S

OUTPUT WS，I-O WSは，プログラム中に1個だけ指定できます。

KCCC2259C-S

DETAIL CODE句を指定した場合，STATUS KEY句は省略できません。

KCCC2260C-S

CD記述項のDETAIL CODE句は二重に指定できません。

KCCC2269C-S

APPLY FORMS-OVERLAY句は，順ファイルにだけ指定できます。

KCCC2277C-S

HiRDBによる索引編成ファイルアクセス機能とデータコミュニケーション機能の通信記述項は同時に指定できません。

KCCC2278C-S

通信記述項の書き方に誤りがあります。

KCCC2279C-S

通信記述中のFOR句に誤りがあります。

KCCC2280C-S

通信記述名が256以上あります。

KCCC2281C-S

CD記述項のSTATUS KEY句は二重に指定できません。

KCCC2282C-S

CD記述項のSYMBOLIC TERMINAL句は二重に指定できません。

KCCC2283C-S

CD記述項のMESSAGE DATE句は二重に指定できません。

KCCC2284C-S

CD記述項のMESSAGE TIME句は二重に指定できません。

KCCC2285C-S

CD記述項のMAP NAME句は二重に指定できません。

KCCC2286C-S

CD記述項のSYNCHRONOUS MODE句は二重に指定できません。

KCCC2287C-S

CD記述項のSWITCHING MODE句は二重に指定できません。

KCCC2288C-S

CD記述項のDETAIL MODE句は二重に指定できません。

KCCC2289C-S

CD記述項のACTIVE句は二重に指定できません。

KCCC2290C-S

CD記述項のRECEIVING AREA句は二重に指定できません。

KCCC2291C-S

CD記述項のNEXT TRANSACTION句は二重に指定できません。

KCCC2292C-S

CD記述項のDESTINATION TYPE句は二重に指定できません。

KCCC2293C-S

CD記述項のTRANSFER MODE句は二重に指定できません。

KCCC2294C-S

CD記述項のMAPPING MODE句は二重に指定できません。

KCCC2295C-S

CD記述項のNATIVE AREA句は二重に指定できません。

KCCC2296C-S

CD記述項のNATIVE ARGUMENT句は二重に指定できません。

KCCC2297C-S

CD記述項のDATA ABSENCE CODE句は二重に指定できません。

KCCC2298C-S

CD記述項のWAITING TIME句は二重に指定できません。

KCCC2299C-S

CD記述項のPAGE NAME句は二重に指定できません。

KCCC2301C-S

レベル番号の書き方に誤りがあります。

KCCC2302C-S

レベル番号88に対する条件変数がありません。

KCCC2303C-S

RENAMES句は，66レベルにだけ指定できます。

KCCC2304C-S

FILLERはレベル番号66に指定できません。

KCCC2305C-S

レベル番号66の後には，データ名とRENAMES句だけを指定できます。

KCCC2306C-S

レベル番号88／78の後には，データ名とVALUE句だけを指定できます。

KCCC2307C-S

REDEFINES句は二重に指定できません。

KCCC2308C-S

KEY IS指定のデータ名がOCCURS句を含むデータ名でないか，それに従属するデータ名ではありません。または，データ名が一意でありません。

KCCC2309C-W

ファイル節のレベル番号01にREDEFINES句を指定しています。REDEFINES句を無視します。

KCCC2310C-W

REDEFINES句のあるデータ項目のレベル番号と等しいレベル番号が見付かりません。又は，REDEFINES句で指定されたデータ名が定義されていません。REDEFINES句を無視します。

KCCC2312C-S

BLANK WHEN ZERO句は二重に指定できません。

KCCC2313C-S

JUSTIFIED句は二重に指定できません。

KCCC2314C-S

SYNCHRONIZED句は二重に指定できません。

KCCC2315C-S

SIGN句は二重に指定できません。

KCCC2316C-S

USAGE句は二重に指定できません。

KCCC2317C-S

上位項目のUSAGE句と自分自身のUSAGE句が矛盾しています。

KCCC2318C-S

OCCURS句は二重に指定できません。

KCCC2319C-U

OCCURS句の反復回数が1〜16,777,215の範囲を超えています。

要因

OCCURS句の反復回数が1〜16,777,215の範囲を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

OCCURS句の反復回数を減らす。

KCCC2320C-U

OCCURS句の反復回数が1〜1,073,741,823の範囲を超えています。

要因

OCCURS句の反復回数が1〜1,073,741,823の範囲を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

OCCURS句の反復回数を減らす。

KCCC2321C-S

OCCURS句の次元数が7を超えています。

KCCC2322C-W

OCCURS 整数1 TO 整数2の整数1は，整数2より小さい値を指定してください。整数1を無視します。

KCCC2323C-S

OCCURS句に指定した指標名の個数が12個を超えています。

KCCC2325C-S

VALUE句は二重に指定できません。

KCCC2326C-W

初期値用のVALUE句は，ファイル節と連絡節では覚え書きとして処理します。

KCCC2327C-W

VALUE句は，ADDRESSED句又はEXTERNAL句の指定された項目とその下位項目に指定できません。VALUE句を無視します。

KCCC2328C-S

集団項目のVALUE句には数字定数とブール定数は指定できません。

KCCC2329C-S

条件変数のPICTURE句と条件名のVALUE句が矛盾します。

KCCC2331C-S

条件変数には指標データ項目，画面節（WINDOW SECTION）のPICTURE句のない基本項目，又はPICTURE句のない基本項目だけを持つ集団項目は指定できません。

KCCC2332C-S

条件名，定数名にはVALUE句が必要です。

KCCC2333C-S【PC】

基本項目には，PICTURE句かUSAGE INDEX／COMP-1／COMP-2／ADDRESS／OBJECT REFERENCE／VARIANT句のどれかが必要です。PICTURE 9を仮定します。

KCCC2333C-S【UNIX】

基本項目には，PICTURE句かUSAGE INDEX／COMP-1／COMP-2／ADDRESS／OBJECT REFERENCE句のどれかが必要です。PICTURE 9を仮定します。

KCCC2334C-S

上位又は自分自身にREDEFINES句があるデータ項目には，VALUE句を指定できません。

KCCC2335C-S

集団項目にはBLANK WHEN ZERO句を指定できません。

KCCC2336C-S

集団項目にはJUSTIFIED句を指定できません。

KCCC2337C-S

集団項目にはPICTURE句を指定できません。

KCCC2338C-S

PICTURE句のPICTURE文字列とBLANK WHEN ZERO句が矛盾しています。

KCCC2339C-S

USAGE句とBLANK WHEN ZERO句が矛盾しています。

KCCC2340C-U

OCCURS句の反復回数が1〜65,535の範囲を超えています。

要因

OCCURS句の反復回数が1〜65,535の範囲を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

OCCURS句の反復回数を減らす。

KCCC2341C-S

VALUE句が集団項目と下位項目の両方に指定されています。

KCCC2342C-S

JUSTIFIED句がSIGN句，PICTURE句，USAGE句，VALUE句又はBLANK WHEN ZERO句のどれかと矛盾しています。

KCCC2343C-S

SIGN句がPICTURE句，USAGE句，BLANK WHEN ZERO句のどれかと矛盾しています。

KCCC2344C-U

OCCURS句の反復回数が1〜1,073,741,799の範囲を超えています。

要因

OCCURS句の反復回数が1〜1,073,741,799の範囲を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

OCCURS句の反復回数を減らす。

KCCC2345C-S

PICTURE句と，上位又は自分自身のUSAGE句が矛盾します。

KCCC2346C-S

PICTURE句又はUSAGE句とVALUE句が矛盾しています。

KCCC2347C-S

指標データ項目にはVALUE句を指定できません。

KCCC2348C-S

VALUE句の書き方に誤りがあります。

KCCC2349C-U

OCCURS句の反復回数が1〜16,777,191の範囲を超えています。

要因

OCCURS句の反復回数が1〜16,777,191の範囲を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

OCCURS句の反復回数を減らす。

KCCC2352C-W

PICTURE句とBLANK WHEN ZERO句が矛盾しています。BLANK WHEN ZERO句を無視します。

KCCC2354C-S

上位項目又は自分自身にUSAGE COMP-1／COMP-2のあるデータ項目のVALUE句には，外部浮動小数点数字定数かZEROだけを指定できます。

KCCC2355C-S

PICTURE句は二重に指定できません。

KCCC2356C-S

OCCURS KEYとなる下位項目がありません。

KCCC2357C-S

KEYを指定した項目自身がKEYのときは，KEYは一つだけ指定できます。

KCCC2358C-S

上位又は自分自身にほかのOCCURS句のあるデータ項目は，KEYに指定できません。

KCCC2359C-S

ブール項目はKEYにできません。

KCCC2360C-S

PICTURE文字列の内容に誤りがあります。PICTURE 9を仮定します。

KCCC2361C-S

PICTURE文字列の項目のサイズが次の範囲外です。（1）数字項目は1〜18けた。（2）数字編集項目は1〜249けた。（3）ブール項目は1〜2,034けた。（4）日本語項目は1〜16,383けた。（5）そのほかの項目は作業場所節，局所場所節または連絡節で1〜1,073,741,823けた，クラス定義のファイル節のFD記述項で1〜16,777,191けた，それ以外のファイル節のFD記述項で1〜1,073,741,799けた，ファイル節のSD記述項で1〜65,535けた，それ以外で1〜16,777,215けた。

KCCC2362C-W

外部浮動小数点形式の仮数部には，小数点V又は.が必要です。仮数部の終わりにVがあるものと仮定します。

KCCC2363C-S

数字項目のPICTURE文字列に指定された数字けた位置の個数が，1〜38けたの範囲外です。

KCCC2364C-S

PICTURE文字列の項目のサイズが次の範囲外です。（1）数字編集項目は1〜249けた。（2）ブール項目は1〜2,034けた。（3）日本語項目は1〜16,383けた。（4）そのほかの項目は作業場所節，局所場所節または連絡節で1〜1,073,741,823けた，クラス定義のファイル節のFD記述項で1〜16,777,191けた，それ以外のファイル節のFD記述項で1〜1,073,741,799けた，ファイル節のSD記述項で1〜65,535けた，それ以外で1〜16,777,215けた。

KCCC2365C-S

OCCURS KEYの個数が12を超えています。

KCCC2366C-S【UNIX】

19から38けたの数字項目にBLANK WHEN ZERO句は指定できません。

KCCC2367C-S【UNIX】

数字編集項目のPICTURE文字列に指定された数字けた位置の個数が，1〜18けたの範囲外です。

KCCC2369C-W

USAGE句と上位のVALUE句が矛盾しています。

KCCC2370C-S

上位にVALUE句のあるデータ項目にはJUST句を指定できません。

KCCC2371C-S

ブール定数は，VALUE THROUGH指定の後には指定できません。

KCCC2373C-S

OCCURS DEPENDING ON句は二重に指定できません。

KCCC2374C-S

不当な語が指定されています。

KCCC2375C-S

下位項目又は自分自身にCHARACTER TYPE句があるデータ項目には，OCCURS DEPENDING ON句を指定できません。

KCCC2376C-S

VALUE句の日本語文字定数は，日本語集団項目，日本語項目，または日本語編集項目にだけ指定できます。また，日本語集団項目，日本語項目，及び日本語編集項目には，VALUE句で日本語文字定数またはSPACEだけを指定できます。

KCCC2377C-S

CHARACTER TYPE句は二重に指定できません。

KCCC2378C-W

日本語文字定数を指定したVALUE句には，THROUGHを指定できません。書かれているとおり翻訳します。

KCCC2379C-S

CSVファイルのレコード記述項にCHARACTER TYPE句を含んでいてはいけません。

KCCC2380C-S

SAME AS句を指定したデータ記述項の後に，従属するデータ記述項，又はレベル番号88を指定できません。

KCCC2381C-S

SAME AS句のデータ名，又はTYPE句の型名にこの記述項が従属している集団項目を指定しています。

KCCC2383C-S

OCCURS句のあるデータ名をSAME AS句のデータ名1に指定できません。

KCCC2384C-S

USAGE OBJECT REFERENCEがあるデータ項目，又はUSAGE OBJECT REFERENCEがあるデータ項目を従属項目として持つデータ項目をSAME AS句のデータ名1に指定できません。

KCCC2385C-S

SAME AS句のデータ名1はファイル節，作業場所節，局所場所節，連絡節で定義された基本項目，又はレベル01集団項目でなければなりません。

KCCC2386C-S

SAME AS句がレベル77項目であるときデータ名1は基本項目でなければならない。

KCCC2388C-S

OCCURS DEPENDING ON句のある従属項目を持つデータ名をSAME AS句のデータ名1に指定できません。

KCCC2390C-S

型名の指定のあるデータ記述項の後に，従属するデータ記述項，又はレベル番号88を指定できません。

KCCC2392C-S

強く型付けされた項目を被再命名項目に指定できません。

KCCC2393C-S

強く型付けされた項目を被再定義項目に指定できません。

KCCC2394C-S

TYPE句の指定のある項目が従属している集団項目に，SIGN句やUSAGE句を指定できません。

KCCC2395C-S

SAME AS句のデータ名1またはTYPE句の型名1に強く型付けされた集団項目を指定する場合，その記述項の左辺はレベル番号が01であるか，またはSTRONG指定のある型宣言に従属していなければなりません。

KCCC2396C-S

レベル番号77に指定した型名は基本項目でなければなりません。

KCCC2397C-S

ファイル節に，オブジェクト参照データ項目を含む型名を指定できません。

KCCC2399C-S

レベル番号66を指定した記述項の後には，01／77／78／66以外のレベル番号を指定できません。

KCCC2400C-S

REPORT句は二重に指定できません。

KCCC2401C-S

CODE句は二重に指定できません。

KCCC2402C-S

CONTROL句は二重に指定できません。

KCCC2403C-S

PAGE LIMIT句は二重に指定できません。

KCCC2404C-S

PAGE HEADING句は二重に指定できません。

KCCC2405C-S

PAGE FIRST DETAIL句は二重に指定できません。

KCCC2406C-S

PAGE LAST DETAIL句は二重に指定できません。

KCCC2407C-S

PAGE FOOTING句は二重に指定できません。

KCCC2408C-S

TYPE句は二重に指定できません。

KCCC2409C-S

NEXT GROUP句は二重に指定できません。

KCCC2410C-S

GROUP INDICATE句は二重に指定できません。

KCCC2411C-S

SOURCE句は二重に指定できません。

KCCC2412C-S

RESET句は二重に指定できません。

KCCC2413C-S

SUM句は二重に指定できません。

KCCC2414C-W

ファイル節にREPORT句がないのに報告書節が現れました。

KCCC2415C-W

REPORT句を順ファイル以外に指定しています。REPORT句を無視します。

KCCC2416C-W

FD記述項で同じ報告書名"*** 1 ***"を指定することはできません。二つ目以降を無視します。

KCCC2417C-S

REPORT句のあるFD記述項にはRECORD CONTAINS 0 は指定できません。

KCCC2418C-S

RECORD IS VARYING句は，REPORT句を指定したファイルに指定できません。

KCCC2419C-W

FDの報告書名がRDに指定されていません。

KCCC2420C-S

同じ報告書名"*** 1 ***"を3個以上指定しています。

KCCC2421C-S

RDの報告書名がFDに指定されていません。

KCCC2422C-S

同一のRD報告書名は指定できません。

KCCC2423C-S

報告書記述項に報告集団が指定されていません。

KCCC2424C-S

RDに同じCONTROLデータ名は指定できません。

KCCC2425C-S

PAGE LIMIT句の整数は1〜999の範囲にしてください。

KCCC2426C-S

PAGE LIMIT句の5個の整数は上昇順にしてください。

KCCC2427C-S

LINE NUMBER句とPAGE LIMIT句の整数が矛盾しています。

KCCC2428C-S

PAGE LIMIT句の指定がない時，LINE句又はNEXT GROUP句には相対行番号を指定しなければなりません。

KCCC2429C-S

PAGE LIMIT句の指定がない時，ページ頭書き報告集団及びページ脚書き報告集団は指定できません。

KCCC2430C-S

報告集団名が一意でありません。

KCCC2431C-S

レベル番号01にはTYPE句を指定してください。

KCCC2432C-S

印刷項目にPICTURE句が指定されていません。

KCCC2433C-W

集団項目にはCOLUMN句，GROUP INDICATE句，RESET句，JUSTIFIED句，BLANK WHEN ZERO句，PICTURE句を指定できません。

KCCC2434C-S

報告集団の中で，複数の絶対行番号は昇順に指定してください。

KCCC2435C-S

報告集団の中で，相対行番号の後に絶対行番号を指定することはできません。

KCCC2436C-S

LINE句のない項目にはCOLUMN句を指定できません。

KCCC2437C-S

GROUP INDICATE句は明細報告集団の印刷項目以外には指定できません。

KCCC2438C-S

SUM句は制御脚書き報告集団以外には指定できません。

KCCC2439C-S

LINE NUMBER句は集団項目と下位項目の両方には指定できません。

KCCC2440C-S

明細報告集団に報告集団名が指定されていません。

KCCC2441C-S

LINE句のない項目にはNEXT GROUP句を指定できません。

KCCC2442C-S

COLUMN NUMBER句の値は1以上でなければなりません。

KCCC2443C-S

COLUMN NUMBER句を指定した項目が印刷行を超えています。

KCCC2444C-S

LINE NUMBER句，又はNEXT GROUP句の整数が正しくありません。

KCCC2445C-S

COLUMN句の整数が正しくありません。

KCCC2446C-S

TYPE句は01レベルにだけ指定できます。

KCCC2447C-S

報告集団の中で，LINE句のNEXT PAGE指定は最初のLINE句以外には指定できません。

KCCC2448C-S

LINE NUMBER NEXT PAGEは，報告書頭書き報告集団，ページ頭書き報告集団及びページ脚書き報告集団には指定できません。

KCCC2449C-S

NEXT GROUP句は01レベルにだけ指定できます。

KCCC2450C-S

NEXT GROUP句とPAGE LIMIT句の整数が矛盾しています。

KCCC2451C-S

NEXT GROUP句はページ頭書き報告集団，ページ脚書き報告集団及び報告書脚書き報告集団には指定できません。

KCCC2452C-S

PICTURE句のない項目にはSUM句を指定できません。

KCCC2453C-S

RESET 一意名がRDのCONTROLデータ名に指定されていません。

KCCC2454C-W

SUM句に指定した一意名は，ファイル節，作業場所節又は連絡節に定義した数字項目で，かつSOURCE句の源データ項目であるか，又は，同じ報告書節の合計カウンタの名前でなければなりません。

KCCC2455C-S

SUM句のUPON指定に指定されたデータ名は，この報告書の明細報告集団の名前でなければなりません。

KCCC2456C-S

UPON句のデータ名の修飾名が正しくありません。

KCCC2458C-S

同名称のカウンタ名があります。

KCCC2459C-S

TYPE句のCONTROLデータ名がRDに指定されていません。

KCCC2460C-S

制御頭書き報告集団，明細報告集団及び制御脚書き報告集団は一つの報告書に少なくとも一つは指定しなければなりません。

KCCC2461C-S

報告書頭書き報告集団，報告書脚書き報告集団，ページ頭書き報告集団及びページ脚書き報告集団は一つの報告書に一つだけ指定できます。

KCCC2462C-S

制御脚書き報告集団又は制御頭書き報告集団の時，同じCONTROLデータ名は指定できません。

KCCC2463C-S

数字編集項目のPICTURE文字列に指定された数字けた位置の個数が，1〜38けたの範囲外です。

KCCC2464C-S

LINAGE句は，REPORT句を指定したファイルに指定できません。

KCCC2465C-S

DATA RECORD句は，REPORT句を指定したファイルに指定できません。

KCCC2466C-S

CODE句の定数は2文字でなければなりません。

KCCC2467C-S

RESET句又はTYPE句にFINALを指定する場合には，この報告書のCONTROL句にもFINALを指定しなければなりません。

KCCC2468C-S

SOURCE句，SUM句及びVALUE句は同時に指定できません。

KCCC2469C-S

SUM句のない項目にはRESET句を指定できません。

KCCC2470C-S

UPONデータ名は，複数個指定できません。

KCCC2471C-S

UPON句は二重に指定できません。

KCCC2472C-S

定数は長さが1文字でなければなりません。

KCCC2473C-S

同じ呼び名8があります。

KCCC2474C-S

REPORT句が指定されたファイルにレコード記述は指定できません。

KCCC2475C-S

同じ報告書名"*** 1 ***"を2個以上指定しています。

KCCC2476C-S

ページ脚書き報告集団の最初のLINE句は絶対行番号を指定しなければなりません。

KCCC2477C-S

報告書節のSIGN句はPICTURE句の文字列に文字Sを含んでいる数字項目にだけ指定できます。

KCCC2478C-S

報告書節で定義した数字編集項目のVALUE句には，SPACE/HIGH-VALUE/LOW-VALUE/QUOTEは指定できません。

KCCC2479C-S

SUM 一意名が合計カウンタである場合，合計カウンタはこのSUM句が記述された制御脚書き報告集団中，又はより低いレベルの制御脚書き報告集団に定義されていなければなりません。

KCCC2480C-S

NEXT GROUP句のNEXT PAGEはページ脚書き報告集団には指定できません。

KCCC2481C-S

SUM句に指定した一意名は，ファイル節，作業場所節又は連絡節に定義した数字項目であるか，又は，同じ報告書節の合計カウンタの名前でなければなりません。

KCCC2482C-S

REPORT句を指定したファイルのレコード長とCODE句の定数の長さ，又は-IgnoreLCCオプション指定が矛盾しています。

KCCC2483C-S

EXTERNAL句は，REPORT句を指定したファイルに指定できません。

KCCC2484C-S

RECORDING MODE句は，REPORT句を指定したファイルに指定できません。

KCCC2485C-S

PAGE LIMIT句の整数は1〜9,999の範囲にしてください。

KCCC2486C-S

SOURCE一意名が合計カウンタである場合，合計カウンタはこのSOURCE句が記述された報告書節の合計カウンタの名前でなければなりません。

KCCC2490C-S

報告書節のVALUE句に，記号文字は指定できません。

KCCC2491C-S

数字編集項目のPICTURE文字列に指定された数字けた位置の個数が，1〜18けたの範囲外です。

KCCC2492C-S

USING文字列に指定された数字けた位置の個数が，1〜18けたの範囲外です。

KCCC2500C-S

SQLCODEの属性が正しくありません。

KCCC2501C-S

集団項目にDYNAMIC LENGTH句を指定できません。

KCCC2502C-S

REDEFINES句がある項目，又はそれに従属する項目には，OCCURS DEPENDING ON句を指定できません。

KCCC2503C-W

REDEFINES句の作用対象であるデータ記述項には，OCCURS句を指定できません。記述とおり再定義します。

KCCC2504C-S

REDEFINES句で作用対象には，可変長項目を指定できません。

KCCC2505C-W

REDEFINES句で指定したデータ名が，直前の同一レベルのデータ名と異なります。作用対象として直前の同一レベルのデータ名を仮定します。

KCCC2506C-S

オブジェクト参照データ項目を再定義できません。

KCCC2507C-S

STRONG指定は基本項目に指定できません。

KCCC2508C-S

TYPEDEF句は従属項目にOCCURS DEPENDING ON指定のある集団項目に指定できません。

KCCC2510C-S

SAME AS句の指定のある項目が従属している集団項目に，SIGN句やUSAGE句を指定できません。

KCCC2511C-W

再定義項目と被再定義項目のサイズを同じにするか，又は再定義項目を小さくする必要があります。再定義項目のサイズを採用します。

KCCC2512C-S

再定義項目又は被再定義項目が内部ブール項目のとき，両方の項目のサイズを同じにするか，又は再定義項目を小さくする必要があります。

KCCC2513C-S

SAME AS句に誤りがあります。データ名1の修飾が正しくありません。

KCCC2514C-S

SAME AS句のデータ名1が見付かりません。又は，データ名1に誤りがあります。

KCCC2515C-S

SAME AS句のデータ名1が一意でありません。

KCCC2516C-S

SAME AS句のデータ名1に誤りがあります。

KCCC2517C-S

TYPEDEF句がある集団項目またはその従属項目にGROUP-USAGE句は指定できません。

KCCC2518C-S

SAME AS句のデータ名1が集団項目のとき，集団項目またはその従属項目にGROUP-USAGE句は指定できません。

KCCC2519C-W

被再定義項目の境界が，再定義項目が要求する語長の境界に合っていません。SYNCHRONIZED句を無視します。

KCCC2521C-U

集団項目のサイズが，限界値1,073,741,823バイトを超えています。

要因

集団項目のサイズが，限界値1,073,741,823バイトを超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

集団項目のサイズを減らす。

KCCC2522C-U

コンパイラが生成したAIDTカウンタの値が上限値（32,767）を超えました。プログラムを分割するか，FD／SD記述項，EXTERNAL句，ADDRESSED句，OCCURS DEPENDING ON句，又は連絡節の01レベルの数を減らしてください。

要因

コンパイラが生成する内部テーブルの数が上限値（32,767）を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

プログラムを分割するか，FD／SD記述項，EXTERNAL句，ADDRESSED句，OCCURS DEPENDING ON句，又は連絡節の01レベルの数を減らす。

KCCC2523C-U

集団項目または基本項目のサイズが，限界値16,777,215バイトを超えています。

要因

集団項目または基本項目のサイズが，限界値16,777,215バイトを超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

集団項目または基本項目のサイズを減らす。

KCCC2531C-W

RECORD CONTAINS句で指定したレコード長と，レコード記述項から計算したレコード長が一致しません。レコード記述項から計算した最大のレコード長を採用します。

KCCC2533C-W

RECORDING MODE IS Fの指定があるファイルは，すべての01レベルのレコード長が等しくなければなりません。また，OCCURS DEPENDING ON句も指定できません。レコード長は，レコード記述から計算した最大のレコード長を採用します。

KCCC2540C-U

ファイル節のレコード長が限界値16,777,191バイトを超えています。

要因

ファイル節のFD記述項のレコード長が限界値16,777,191バイトを超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

レコード長を限界値以下にする。

KCCC2541C-U

ファイル節のレコード長が限界値1,073,741,799バイトを超えています。

要因

ファイル節のFD記述項のレコード長が限界値1,073,741,799バイトを超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

レコードのサイズを減らす。

KCCC2542C-U

ファイル節のレコード長が限界値65,535バイトを超えています。

要因

ファイル節のSD記述項のレコード長が限界値65,535バイトを超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

レコードのサイズを減らす。

KCCC2551C-S

TYPEDEF句の指定のあるデータ記述項を再定義できません。REDEFINES句を無視します。

KCCC2552C-S

ADDRESSED句はTYPEDEF句と同じデータ記述項に指定できません。

KCCC2553C-S

TYPEDEF句は，レベル番号が01，かつデータ名の指定がある記述項に指定しなければなりません。

KCCC2554C-S

REDEFINES句はTYPEDEF句と同じデータ記述項に指定できません。

KCCC2555C-S

EXTERNAL句はTYPEDEF句と同じデータ記述項に指定できません。

KCCC2556C-S

PROPERTY句はTYPEDEF句と同じデータ記述項に指定できません。

KCCC2557C-S

TYPEDEF句を二重に指定しています。

KCCC2558C-S

TYPE句を二重に指定しています。

KCCC2559C-S

TYPE句を特殊レジスタに指定しています。

KCCC2560C-S

TYPE句に続く名前が宣言されていません。

KCCC2561C-S

TYPE句に続く名前が型名でありません。

KCCC2562C-S

SAME AS句と同時に指定できない句を指定しています。

KCCC2563C-W

FILLER句は，TYPEDEF句と同じデータ記述項に指定できません。

KCCC2564C-U

プログラム論理エラーです。エラー情報＝*** 1 ***

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC2565C-S

TYPE/SAME AS句を展開した集団項目のレベル番号が49を超えています。

KCCC2566C-S

SAME AS句にADDRESSED句のあるデータ名は指定できません。

KCCC2567C-W

TYPE句を指定したデータ記述項にVALUE句がある場合，型名の記述中にあるVALUE句は無視します。

KCCC2568C-S

TYPE句の型名1が一意でありません。

KCCC2569C-S

TYPE句と同時に指定できない句を指定しています。

KCCC2570C-U

OCCURSで繰り返された値が限界値1,073,741,823バイトを超えています。

要因

OCCURSで繰り返された値が限界値1,073,741,823バイトを超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

OCCURSで繰り返された値を減らす。

KCCC2571C-U

OCCURSで繰り返された値が限界値65,535バイトを超えています。

要因

OCCURSで繰り返された値が限界値65,535バイトを超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

OCCURSで繰り返された値を減らす。

KCCC2572C-S

RENAMES句のデータ名2又はデータ名3が一意でありません。

KCCC2573C-U

OCCURSで繰り返された値が限界値1,073,741,799バイトを超えています。

要因

OCCURSで繰り返された値が限界値1,073,741,799バイトを超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

OCCURSで繰り返された値を減らす。

KCCC2575C-S

RENAMES〜THROUGHには，USAGE IS BITのデータ項目を指定できません。

KCCC2576C-S

OCCURS句を含む項目，又はOCCURS句を含む項目に従属する項目は再命名できません。

KCCC2578C-U

OCCURSで繰り返された値が限界値16,777,215バイトを超えています。

要因

OCCURSで繰り返された値が限界値16,777,215バイトを超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

OCCURSで繰り返された値を減らす。

KCCC2580C-S

RENAMES句のデータ名2は，データ名3より前に記述されていなければなりません。

KCCC2582C-S

RENAMES句のデータ名2の領域は，データ名3の領域の以前になければなりません。また，データ名3はデータ名2に従属していてはいけません。

KCCC2583C-S

可変長項目又は可変長項目を含む項目は再命名できません。また，再命名されるデータ間にOCCURS DEPENDING ON句指定を含んでいてはいけません。

KCCC2585C-S

例外名"*** 1 ***"は，このシステムでは使用できません。

KCCC2587C-S

例外名"*** 1 ***"は，-MaxDigits38オプションの指定がある場合は使用できません。

KCCC2590C-S

整列用ファイル記述項（SD），ファイル記述項（FD）に対するレコード記述項がありません。

KCCC2591C-W

RECORD CONTAINS句で指定した最小レコード長と，レコード記述項から計算した最小レコード長が一致しません。書かれているとおりに翻訳します。

KCCC2600C-S【UNIX】

このシステムでは，*** 1 ***句は使用できません。

KCCC2601C-S

被再定義項目がSYNC指定のない内部ブール項目の場合，再定義項目もSYNC指定のない内部ブール項目でなければなりません。

KCCC2604C-W

77レベルにREDEFINES句がある場合，再定義項目のサイズが被再定義項目のサイズを超えてはいけません。再定義項目のサイズを採用します。

KCCC2606C-S

OCCURS DEPENDING ON句の後ろにあるデータ項目には，VALUE句を書けません。

KCCC2607C-W

内部ブール項目以外でSYNCHRONIZED句の指定がある項目，又はSYNCHRONIZED句が有効となる項目はOCCURS DEPENDING ON句の後ろに指定できません。SYNCHRONIZED句を無視します。

KCCC2610C-U

-MultiThreadオプション指定時，ファイル節または作業場所節のサイズが，限界値16,777,215バイトを超えています。

要因

-MultiThreadオプション指定時，ファイル節または作業場所節のサイズが，限界値16,777,215バイトを超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

プログラムを分割するか，ファイル節または作業場所節のサイズを小さくする。

KCCC2611C-U

ファイル節のサイズが，限界値1,073,741,823バイトを超えています。

要因

ファイル節のサイズが，限界値1,073,741,823バイトを超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

プログラムを分割するか，ファイル節のサイズを小さくする。

KCCC2612C-U

作業場所節または局所場所節のサイズが，限界値1,073,741,823バイトを超えています。

要因

作業場所節または局所場所節のサイズが，限界値1,073,741,823バイトを超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

プログラムを分割するか，作業場所節のサイズを小さくする。

KCCC2613C-U

画面節（SCREEN SECTION）のサイズが，限界値16,777,215バイトを超えています。

要因

画面節（SCREEN SECTION）のサイズが，限界値16,777,215バイトを超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

プログラムを分割するか，画面節（SCREEN SECTION）のサイズを小さくする。

KCCC2614C-U

画面節（WINDOW SECTION）のサイズが，限界値16,777,215バイトを超えています。

要因

画面節（WINDOW SECTION）のサイズが，限界値16,777,215バイトを超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

プログラムを分割するか，画面節（WINDOW SECTION）のサイズを小さくする。

KCCC2615C-U

SUBSCHEMA SECTIONのサイズが，限界値16,777,215バイトを超えています。

要因

SUBSCHEMA SECTIONのサイズが，限界値16,777,215バイトを超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

プログラムを分割するか，SUBSCHEMA SECTIONのサイズを小さくする。

KCCC2617C-U

ファクトリ定義またはインスタンス定義の，ファイル節または作業場所節のサイズが，限界値16,777,215バイトを超えています。

要因

ファクトリ定義またはインスタンス定義の，ファイル節または作業場所節のサイズが，限界値16,777,215バイトを超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

プログラムを分割するか，ファクトリ定義またはインスタンス定義の，ファイル節または作業場所節のサイズを小さくする。

KCCC2618C-S

上位レベルにLINE NUMBER句があるとき，REPEAT COLUMN句の指定はできません。

KCCC2619C-S

基本項目で上位レベルにREPEAT COLUMN句があるとき，LINE NUMBER句の指定が必要です。

KCCC2620C-S

*** 1 ***句は二重に指定できません。

KCCC2621C-S

LINE NUMBER句の整数が，記述可能な範囲ではありません。又は，複数指定した整数が昇順ではありません。

KCCC2622C-S

COLUMN NUMBER句の整数が，記述可能な範囲ではありません。又は，複数指定した整数が昇順ではありません。

KCCC2623C-S

レベル番号が01の項目には，従属する項目が必要です。

KCCC2624C-S

レベル番号が01の項目には，データ名が必要です。

KCCC2625C-S

レベル番号が01の項目に，FIELD TYPE句，USAGE句，GLOBAL句，及びLINE NUMBER句以外の句は指定できません。

KCCC2626C-S

1レコード中の最初のCOLUMN NUMBER句に，相対カラム番号は指定できません。

KCCC2627C-S

集団項目に，FIELD TYPE句，USAGE句，LINE NUMBER句，REPEAT LINE句，RULE LINE句，及びREPEAT COLUMN句以外の句は指定できません。

KCCC2628C-S

集団項目に，複数の整数を指定したLINE NUMBER句は指定できません。

KCCC2629C-S

集団項目に，RULE LINE句のOVER／UNDER／VERTICAL／SQUAREは指定できません。

KCCC2630C-S

基本項目には，COLUMN NUMBER句が必要です。

KCCC2631C-S

基本項目に，REPEAT LINE句は指定できません。

KCCC2632C-S

基本項目に，REPEAT COLUMN句は指定できません。

KCCC2633C-S

基本項目に，複数個の整数を指定したCOLUMN NUMBER句は指定できません。

KCCC2634C-S

基本項目に，複数個の整数を指定したLINE NUMBER句は指定できません。

KCCC2635C-S

基本項目に，RULE LINE句のTABLEは指定できません。

KCCC2636C-S

基本項目で上位レベルにLINE NUMBER句及びREPEAT LINE句がないとき，LINE NUMBER句の指定が必要です。

KCCC2637C-S

基本項目で上位レベルにREPEAT LINE句があるとき，SOURCE句は指定できません。

KCCC2638C-S

HELP KEY句の書き方に誤りがあります。

KCCC2639C-S

77レベル記述項には，LINE NUMBER句が必要です。

KCCC2640C-S

77レベル記述項又はPICTURE句のない基本項目には，COLUMN NUMBER句が必要です。

KCCC2641C-S

77レベル記述項又はPICTURE句のない基本項目に，LINE NUMBER句，COLUMN NUMBER句，RULE LINE句，BLINK句，COLOR句，HIGH-INTENSITY句，REVERSE句，SECRET句又はLETTER句以外の句は指定できません。

KCCC2642C-S

77レベル記述項には，LINE NUMBER句の相対行指定はできません。

KCCC2643C-S

77レベル記述項又はPICTURE句のない基本項目に，RULE LINE句のSQUARE／TABLEは指定できません。

KCCC2644C-S

77レベル記述項又はPICTURE句のない基本項目に，LETTER句のFREE／ALPHANUMERIC／KEISは指定できません。

KCCC2645C-S

77レベル記述項又はPICTURE句のない基本項目には，RULE LINE句，BLINK句，COLOR句，HIGH-INTENSITY句，REVERSE句，SECRET句又はLETTER句のどれかが必要です。

KCCC2646C-S

上位レベルにLINE NUMBER句又はREPEAT LINE句のTHROUGH指定があるとき，LINE NUMBER句は指定できません。

KCCC2647C-S

上位レベルにLINE NUMBER句又はREPEAT LINE句があるとき，REPEAT LINE句は指定できません。

KCCC2648C-S

上位レベルにREPEAT COLUMN句があるとき，REPEAT COLUMN句は指定できません。

KCCC2649C-S

画面節（WINDOW SECTION）のPICTURE文字列には，文字Pは指定できません。

KCCC2650C-S

上位レベルにREPEAT LINE句，又はREPEAT COLUMN句がある項目に，PICTURE句のない基本項目は指定できません。

KCCC2651C-S

77レベル記述項には，COLUMN NUMBER句の相対行指定はできません。

KCCC2652C-S

USING句の文字列に，数字編集項目以外は指定できません。

KCCC2653C-S

USING句を指定した項目に，BLANK WHEN ZERO句は指定できません。

KCCC2654C-S

USING句で指定したフィールドの長さは，項目の長さより長くなければなりません。

KCCC2655C-S

数字項目以外にUSING句は指定できません。

KCCC2656C-S

機能名又は呼び名は，PF1〜PF24に関連付けた名前でなければなりません。

KCCC2657C-S

RULE LINE句のOVER／UNDER／VERTICALは二重に指定できません。

KCCC2658C-S

RULE LINE句にTABLEを指定した項目には，REPEAT LINE〜THROUGHを記述しなければなりません。

KCCC2659C-S

PICTURE句のない基本項目で上位レベルにLINE NUMBER句がないとき，LINE NUMBER句の指定が必要です。

KCCC2660C-S

1レコード中の最初のLINE NUMBER句に，相対行は指定できません。

KCCC2661C-S

LINE NUMBER句を指定した項目に，REPEAT LINE句は指定できません。

KCCC2662C-S

HELP WINDOW句には，HELP KEY句，HELP COLUMN句及びHELP LINE句が必要です。

KCCC2663C-W【PC】

-ScreenSpeedオプション指定時，*** 1 ***句にTHROUGHを指定するとERASE（ATTRIBUTE）文を正しく実行しない場合があります。書かれているとおりに翻訳します。

KCCC2664C-S

項目とRESET句の定数が矛盾します。

KCCC2665C-S

日本語項目又は日本語編集項目以外に，LETTER句のFREEは指定できません。

KCCC2666C-S

LETTER句を指定した項目に，RESET句及びJUSTIFIED句は指定できません。

KCCC2667C-S

画面節（WINDOW SECTION）には，数字項目，数字編集項目，英字項目，英数字項目，英数字編集項目，日本語項目，及び日本語編集項目以外は指定できません。

KCCC2669C-S

COLOR句，HIGH-INTENSITY句，及びSECRET句は，2つ以上同時に指定できません。

KCCC2670C-S

出力フィールドに，ENTER-CHECK句及びRESET句は指定できません。

KCCC2671C-S

入力フィールドに，USING句は指定できません。

KCCC2672C-S

入力フィールド及び入出力フィールドに，LETTER句のLONG／DOUBLEは指定できません。

KCCC2673C-S

上位レベルにREPEAT LINE句，及びREPEAT COLUMN句があるとき，COLUMN NUMBER句のデータ名指定はできません。

KCCC2674C-S

上位レベルにREPEAT LINE句，及びREPEAT COLUMN句があるとき，LINE NUMBER句のデータ名指定はできません。

KCCC2675C-S

出力フィールドに，HELP WINDOW句は指定できません。

KCCC2676C-S

HELP WINDOW句に指定するデータ名は，画面節（WINDOW SECTION）で定義された01レベルのデータ項目でなければなりません。

KCCC2677C-S

HELP WINDOW句に指定するデータ名は，出力フィールドだけで構成されなければなりません。

KCCC2678C-S

HELP LINE句の整数1には，整数2より小さい値を指定しなければなりません。また，HELP LINE句の整数の範囲は1〜24でなければなりません。

KCCC2679C-S

HELP COLUMN句の整数3には，整数4より小さい値を指定しなければなりません。また，HELP COLUMN句の整数の範囲は1〜80でなければなりません。

KCCC2680C-S

入力フィールド及び入出力フィールドに対する数字項目には，LETTER句のWIDEは指定できません。

KCCC2681C-S

REPEAT COLUMN句の整数が，記述可能な範囲ではありません。

KCCC2682C-S

REPEAT LINE句の整数が，記述可能な範囲ではありません。

KCCC2683C-S

LINE NUMBER句を指定した項目に，REPEAT COLUMN句は指定できません。

KCCC2684C-S

基本項目で上位レベルにREPEAT COLUMN句があるとき，COLUMN NUMBER句の指定が必要です。

KCCC2685C-S

上位レベルにRULE LINE句のTABLE指定があるとき，REPEAT COLUMN句の指定はできません。

KCCC2686C-S

基本項目で上位レベルにREPEAT COLUMN句があるとき，SOURCE句は指定できません。

KCCC2687C-S

基本項目で上位レベルにREPEAT LINE句のTIMES指定があるとき，LINE NUMBER句，及びCOLUMN NUMBER句の指定が必要です。

KCCC2688C-S

上位レベルにRULE LINE句のTABLE指定があるとき，RULE LINE句は指定できません。

KCCC2689C-S

LETTER句の書き方に誤りがあります。

KCCC2690C-S

COLUMN NUMBER句に指定するデータ名は，整数項目でなければなりません。

KCCC2691C-S

LINE NUMBER句に指定するデータ名は，整数項目でなければなりません。

KCCC2692C-S

報告書節で指定された"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2693C-S

USING文字列の内容に誤りがあります。

KCCC2694C-S

USING文字列の項目のサイズは1〜249けたでなければなりません。

KCCC2695C-S

上位レベルにREPEAT COLUMN句又はREPEAT LINE句のTIMES指定があるとき，最初のLINE NUMBER句には絶対行指定だけができます。

KCCC2696C-S

上位レベルにREPEAT COLUMN句，又はREPEAT LINE句のTIMES指定があるとき，最初のCOLUMN NUMBER句には絶対行指定だけができます。

KCCC2697C-S

LETTER句のALPHANUMERIC指定は，入力フィールド及び入出力フィールドの英字項目，英数字項目，英数字編集項目にだけ指定できます。

KCCC2698C-S

LETTER句のKEIS指定は，入力フィールド及び入出力フィールドの日本語項目又は日本語編集項目にだけ指定できます。

KCCC2699C-S

上位レベルにLINE NUMBER句のデータ名指定があるとき，REPEAT COLUMN句の指定はできません。

KCCC2701C-U

手続き部の手続き名が限界値1,048,575個を超えました。

要因

手続き部の手続き名が限界値1,048,575個を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

プログラムを分割するか，手続き名の数を減らす。

KCCC2704C-S

宣言部の終了（END DECLARATIVES）がありません。

KCCC2705C-S

"NOT *** 1 ***"に対応する動詞が見付かりません。

KCCC2706C-S

指定された英数字定数が，プログラム名の規則に違反しています。プログラム名に書ける文字は英字，数字，ハイフン，下線，#，@，及び¥です。

KCCC2712C-S

"*** 1 ***"文に対応する"END-*** 1 ***"がありません。

KCCC2713C-S

"END-*** 1 ***"に対応する"*** 1 ***"文がありません。

KCCC2714C-S

ELSEに対応するIF文がありません。

KCCC2715C-S

WHENに対応する文（EVALUATE又はSEARCH）がありません。

KCCC2716C-S

"*** 1 ***"文に対応するWHENがありません。

KCCC2717C-S

"*** 1 ***"文にはWHEN指定が必要です。

KCCC2723C-S

NEXT SENTENCEに対応する動詞がありません。

KCCC2724C-S

NEXT SENTENCEの後に"END-*** 1 ***"の指定があります。

KCCC2727C-W

NEXT SENTENCEの後に文があります。この文を無視します。

KCCC2731C-U

入れ子の最大値（1,000）を超えました。超えた部分を一つの段落にし，それをPERFORM文で呼んでください。

要因

入れ子の最大値（1,000）を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

超えた部分を一つの段落にし，それをPERFORM文で呼ぶ。

KCCC2732C-W

条件が真のときに実行する文がありません。CONTINUE文を仮定します。

KCCC2733C-W

WHEN OTHER指定の直前に文がありません。CONTINUE文を仮定します。

KCCC2736C-W

END DECLARATIVESの直前の文の終わりに終止符がありません。終止符を仮定します。

KCCC2740C-U

ファクトリ定義又はインスタンス定義に指定されたデータの合計サイズが限界値1,073,741,823バイトを超えました。

要因

ファクトリ定義又はインスタンス定義に定義されたデータの合計サイズが1,073,741,823バイトを超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

ファクトリ定義又はインスタンス定義に定義するデータの合計サイズを減らす。

KCCC2770C-W

EXIT PERFORM文は，うちPERFORM文に含まれていなければなりません。覚え書きとみなします。

KCCC2772C-S

字類が英数字の固定長集団項目，英数字項目，または符号なし外部10進項目以外は指定できません。

KCCC2773C-S

字類が英数字の固定長集団項目，または英数字項目以外は指定できません。

KCCC2774C-S

外部10進項目，内部10進項目又は2進項目以外は指定できません。

KCCC2775C-S

"*** 1 ***"は整数項目でなければなりません。

KCCC2776C-S

"*** 1 ***"は長さ20文字の英数字項目でなければなりません。

KCCC2777C-S

ファイル節で定義したデータ名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2778C-S

報告書節で定義したデータ名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2779C-S

画面節（WINDOW SECTION）で定義したデータ名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2780C-S

集団項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2781C-S

SOURCEに指定されたデータ名の個数が8個を超えています。

KCCC2782C-S

SOURCEに指定されたデータ名の項目の長さの合計が255バイトを超えています。

KCCC2783C-S

SOURCEの後のデータ名を複数指定した場合，それぞれの領域は重なっていてはいけません。

KCCC2784C-S

親子集合ビュー名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2785C-S

インデクス名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2786C-S

パス名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2800C-S

SYMBOLIC CHARACTERS句の記号文字と整数指定の個数が一致していません。

KCCC2801C-W

プログラム名又は関数名の長さが*** 1 ***バイトを超えています。先頭の*** 1 ***バイトだけを採用します。

KCCC2803C-S

SYMBOLIC CHARACTERS句の整数1で指定された順序番号がありません。

KCCC2804C-S

CLASS句の定数は二重に指定できません。

KCCC2805C-S

PADDING CHARACTER句は二重に指定できません。

KCCC2806C-S

RECORD DELIMITER句は二重に指定できません。

KCCC2807C-S

特殊レジスタは指定できません。

KCCC2808C-S

データ名"*** 1 ***"は作業場所節，報告書節又は連絡節以外で定義できません。

KCCC2809C-S

作業場所節で定義したデータ名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2810C-S

プログラム名又は関数名"*** 1 ***"は二重に指定できません。

KCCC2812C-W

索引ファイルが可変長レコードを含むとき，主レコードキー又は各副レコードキーは，そのファイルの最小のレコードのサイズの範囲に含まれなければなりません。

KCCC2813C-S【PC】

RECORD KEY句，又はSYMBOLIC KEY句のデータ名には，英数字編集項目，日本語編集項目，ブール項目，アドレス項目，指標データ項目及び可変長集団項目は指定できません。

KCCC2813C-S【UNIX】

RECORD KEY句のデータ名には，英数字編集項目，日本語編集項目，ブール項目，アドレス項目，指標データ項目及び可変長集団項目は指定できません。

KCCC2814C-S

プログラム名又は関数名に使用できない文字が含まれています。

KCCC2816C-S

"*** 1 ***"は未定義です。

KCCC2817C-S

CLASS句の書き方に誤りがあります。

KCCC2818C-S

FILE STATUS句のデータ名には，長さ2文字の英数字項目又は2けたの符号なし外部10進整数項目だけを指定できます。

KCCC2819C-S

"*** 1 ***"が一意ではありません。同じ名前が"*** 2 ***"と"*** 3 ***"に定義されています。

KCCC2820C-S

PADDING CHARACTER句は指定できません。

KCCC2821C-S

RECORD DELIMITER句は指定できません。

KCCC2822C-S

アドレスデータ項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2823C-S

RESERVE句は指定できません。

KCCC2824C-S

CURRENCY SIGN句の書き方に誤りがあります。

KCCC2825C-S

可変長項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2826C-S

内部ブール項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2827C-S

外部10進項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2828C-S

機能名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2829C-S

連絡節で定義したデータ名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2830C-S

通信節で定義したデータ名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2831C-S

サブスキーマ節で定義したデータ名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2832C-S

指標名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2833C-S

条件名，スイッチ条件名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2834C-S

符号系名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2835C-S

呼び名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2836C-S

ファイル名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2837C-S

手続き名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2838C-S

通信記述名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2839C-S

アドレス名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2840C-S

データ名"*** 1 ***"は添字付けできません。

KCCC2841C-S

SYMBOLIC CHARACTERS"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2842C-S

字類名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2843C-S

データ名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2844C-S

-SwitchオプションとPROGRAM COLLATING SEQUENCE句が矛盾しています。

KCCC2845C-S

主レコードキー又は副レコードキーのレコード中での先頭位置は，重なっていてはいけません。

KCCC2846C-S

-UniObjGenオプション指定時，NATIVE指定以外の符号系名を実行用計算機段落のPROGRAM COLLATING SEQUENCE句，またはSORT文やMERGE文のCOLLATING SEQUENCE指定に指定できません。

KCCC2847C-S

外部装置名に日本語文字集合は指定できません。

KCCC2848C-S

LOCK MODE句は二重に指定できません。

KCCC2849C-S

順ファイル又はテキストファイルにはLOCK MODE MANUALの指定はできません。

KCCC2850C-S

レベル番号01／77の記述項にはOCCURS句を指定できません。

KCCC2851C-S

"*** 1 ***"は整数項目でなければなりません。

KCCC2852C-S

"*** 1 ***"はOCCURS句を含むレコード内に定義してはいけません。

KCCC2853C-S

"*** 1 ***"はEXTERNALを指定した項目でなければなりません。

KCCC2854C-S

"*** 1 ***"はGLOBALを指定した項目でなければなりません。

KCCC2855C-S

画面節（SCREEN SECTION）で定義したデータ名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2856C-S

CODE 呼び名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2857C-S

報告書名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2858C-S

報告集団名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2859C-S

合成キー名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2861C-S

RECORDING MODE句に指定できるのは，F，S，U及びVだけです。

KCCC2862C-S

プロパティ名に使用できない文字が含まれています。

KCCC2863C-S

特殊レジスタは指定できません。

KCCC2864C-S

メソッド名の長さが*** 1 ***バイトを超えています。先頭の*** 1 ***バイトだけを採用します。

KCCC2865C-S

INDEXED BYは二重に指定できません。

KCCC2866C-S

VALUE OF句は，テキストファイル又はCSVファイルに指定できません。

KCCC2867C-S

このプログラムを含んでいるプログラムにRECURSIVE句がある場合，INITIAL句は指定できません。

KCCC2868C-S

このプログラムを含んでいるプログラムにINITIAL句がある場合，RECURSIVE句は指定できません。

KCCC2869C-S

RECORD DEPENDING ONのデータ名は，作業場所節又は連絡節の整数項目でなければなりません。

KCCC2870C-W

メインプログラムにRECURSIVE句は指定できません。RECURSIVE句を無視します。

KCCC2871C-S

RENAMES句に誤りがあります。レベル番号01／66／77／88の記述項は再命名できません。

KCCC2872C-S

RENAMES句に誤りがあります。データ名2又はデータ名3で指定したデータ名が直前の01レコード中に見付かりません。

KCCC2873C-S

RENAMES句に誤りがあります。データ名2又はデータ名3の修飾が正しくありません。

KCCC2874C-S

可変長項目の後にある項目にNATIVE ARGUMENT句は指定できません。

KCCC2875C-W

不定長レコードのファイルにBLOCK CONTAINS句は指定できません。BLOCK CONTAINS句を無視します。

KCCC2876C-S

CODE-SET句の符号系名には，STANDARD-1又はNATIVEだけを指定できます。

KCCC2877C-W

レコード形式がV（可変長）のファイルでは，BLOCK CONTAINS句で指定したブロック長は最大レコード長+8より小さい値は指定できません。最大レコード長+8を仮定します。

KCCC2878C-S

ファイルのブロック長が1,073,741,799を超えてはいけません。

KCCC2879C-S

インタフェース定義のINHERITS句にはクラス名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC2880C-S

OCCURS DEPENDING ONに指定されているデータ名"*** 1 ***"は，アドレス名を指定した項目には指定できません。

KCCC2881C-S

OCCURS DEPENDING ONに指定されているデータ名"*** 1 ***"は，レコードの可変長部分に指定できません。

KCCC2882C-S

RECORD DEPENDING ONに指定されているデータ名"*** 1 ***"は，レコードの可変長部分に指定できません。

KCCC2883C-S

BLOCK CONTAINS句はテキストファイル又はCSVファイルに指定できません。

KCCC2884C-S

LABEL RECORD句はテキストファイル又はCSVファイルに指定できません。

KCCC2885C-S

ファイルのブロック長が16,777,191を超えてはいけません。

KCCC2886C-S

USAGEがBITのブール項目でSYNCHRONIZED句指定のないデータ項目には，OCCURS DEPENDING ON句の指定はできません。

KCCC2888C-U

EXTERNALの数が255個を超えました。プログラムを分割するか，EXTERNALの数を減らしてください。

要因

EXTERNALの数が255個を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

プログラムを分割するか，EXTERNALの数を減らす。

KCCC2889C-S

INTERFACE，CLASS-INTERFACE，PROGRAM-ADDRESSは指定できません。

KCCC2890C-S

-Comp5オプションの指定がない場合，COMP-5は指定できません。

KCCC2892C-W【PC】

整列用ファイルにLOCK MODE句，又はAPPLY FILE-SHARE句は指定できません。

KCCC2892C-W【UNIX】

整列用ファイルにLOCK MODE句は指定できません。

KCCC2893C-W

RECORD KEY句，またはALTERNATE RECORD KEY句のデータ名には外部10進項目，内部10進項目，外部浮動項目，数字編集項目，英字項目，日本語集団項目，日本語項目は指定できません。文字型として処理します。

KCCC2894C-S

RECORD KEY句，又はALTERNATE RECORD KEY句のデータ名には2バイト又は4バイト以外の2進項目は指定できません。

KCCC2895C-S

RECORD KEY句，又はALTERNATE RECORD KEY句のデータ名には2バイト，4バイト又は8バイト以外の2進項目は指定できません。

KCCC2896C-W

RECORD KEY句，又はALTERNATE RECORD KEY句のデータ名には外部10進項目，外部浮動項目，数字編集項目，英字項目は指定できません。文字型として処理します。

KCCC2899C-S

プログラム名の長さが*** 1 ***バイトを超えています。先頭の*** 1 ***バイトだけを採用します。

KCCC2900C-S

基本画面項目にはPICTURE句，VALUE句，BELL句，BLANK句，COLUMN句又はLINE句のどれかが必要です。

KCCC2901C-S

01レベルの画面項目には画面名の指定が必要です。

KCCC2902C-S

LINE句，COLUMN句に指定する整数は1〜65,535でなければなりません。

KCCC2903C-S

PICTURE句には，FROM／TO／USING指定のどれかが必要です。

KCCC2904C-S

VALUE句とPICTURE句は同時に指定できません。

KCCC2905C-S

定数画面項目にAUTO句は指定できません。

KCCC2906C-S

BACKGROUND-COLOR句には0〜7の整数以外指定できません。

KCCC2907C-S

基本画面項目以外の項目にBELL句は指定できません。

KCCC2908C-S

基本画面項目以外の項目にBLANK LINE句は指定できません。

KCCC2909C-S

基本画面項目以外の項目にCOLUMN句は指定できません。

KCCC2910C-S

LINE句及びCOLUMN句に指定する一意名は整数の基本項目でなければなりません。

KCCC2911C-S

基本画面項目以外の項目にERASE句は指定できません。

KCCC2912C-S

FOREGROUND-COLOR句には0〜7の整数以外指定できません。

KCCC2913C-S

FULL句とJUSTIFIED句は同時に指定できません。

KCCC2914C-S

出力フィールド，定数画面項目にFULL句は指定できません。

KCCC2915C-S

同じ画面項目に対し，HIGHLIGHT句とLOWLIGHT句を同時に指定してはいけません。

KCCC2916C-S

基本画面項目以外の項目にLINE句は指定できません。

KCCC2917C-S

数字項目及び数字編集項目のフィールドにSIZE句は指定できません。

KCCC2918C-S

基本画面項目以外の項目にVALUE句は指定できません。

KCCC2919C-S

画面項目の繰り返し回数と送り出し側，受け取り側作用対象の繰り返し回数は同じでなければなりません。

KCCC2920C-S

DEPENDING ONを指定したデータ項目は指定できません。

KCCC2921C-S

画面記述項に指定する一意名はファイル節，作業場所節，局所場所節又は連絡節で定義されていなければなりません。

KCCC2922C-S

画面節（SCREEN SECTION）に指定するPICTURE句のPICTURE文字列にはブール形式及び外部浮動小数点形式を指定してはいけません。

KCCC2923C-S

PROMPT句に指定する一意名1は1文字の英字項目，英数字項目又は日本語項目でなければなりません。

KCCC2924C-S

PROMPT句に指定する定数1は1文字でなければなりません。

KCCC2925C-S

日本語フィールドにPROMPT句を指定する場合，日本語項目又は日本語文字定数でなければなりません。

KCCC2926C-S

日本語以外のフィールドにPROMPT句を指定する場合，日本語項目及び日本語文字定数は指定できません。

KCCC2927C-S

SIZE句に指定する一意名1は符号なし整数項目でなければなりません。

KCCC2928C-S

ZERO-FILL句は英字又は英数字の入力フィールド及び更新フィールド以外に指定してはいけません。

KCCC2929C-S

FROM／TOとUSINGは同時に指定できません。

KCCC2930C-S

CURSOR句に指定するデータ名1は作業場所節または局所場所節で定義されていなければなりません。

KCCC2931C-S

CURSOR句に指定するデータ名1は，4バイト又は6バイトでなければなりません。

KCCC2932C-S

CURSOR句は二重に指定できません。

KCCC2933C-S

CRT STATUS句に指定するデータ名2は作業場所節または局所場所節で定義されていなければなりません。

KCCC2934C-S

CRT STATUS句に指定するデータ名2は3バイトの強く型付けられていない集団項目でなければなりません。

KCCC2935C-W

CRT STATUS句に指定するデータ名2の1文字目の属性はPICTURE 9 USAGE DISPLAY でなければなりません。

KCCC2936C-W

CRT STATUS句に指定するデータ名2の2文字目の属性はPICTURE X でなければなりません。

KCCC2937C-S

CURSOR句に指定するデータ名1には，符号なし外部10進整数項目又はそのような項類の基本データ項目からなる集団項目でなければなりません。

KCCC2938C-S

CRT STATUS句は二重に指定できません。

KCCC2941C-S

BLANK句は二重に指定できません。

KCCC2942C-S

FOREGROUND-COLOR句は二重に指定できません。

KCCC2943C-S

BACKGROUND-COLOR句は二重に指定できません。

KCCC2944C-S

AUTO（AUTO-SKIP）句は二重に指定できません。

KCCC2945C-S

SECURE（NO-ECHO）句は二重に指定できません。

KCCC2946C-S

REQUIRED（EMPTY-CHECK）句は二重に指定できません。

KCCC2947C-S

PROMPT句は二重に指定できません。

KCCC2948C-S

FULL（LENGTH-CHECK）句は二重に指定できません。

KCCC2949C-S

ZERO-FILL句は二重に指定できません。

KCCC2950C-S

BELL（BEEP）句は二重に指定できません。

KCCC2951C-S

BLINK句は二重に指定できません。

KCCC2952C-S

ERASE句は二重に指定できません。

KCCC2953C-S

HIGHLIGHT句は二重に指定できません。

KCCC2954C-S

LOWLIGHT句は二重に指定できません。

KCCC2955C-S

GRID句は二重に指定できません。

KCCC2956C-S

LEFTLINE句は二重に指定できません。

KCCC2957C-S

OVERLINE句は二重に指定できません。

KCCC2958C-S

REVERSE-VIDEO句は二重に指定できません。

KCCC2959C-S

UNDERLINE句は二重に指定できません。

KCCC2960C-S

SIZE句は二重に指定できません。

KCCC2961C-S

LINE句は二重に指定できません。

KCCC2962C-S

COLUMN句は二重に指定できません。

KCCC2963C-S

PICTURE TO句は二重に指定できません。

KCCC2964C-S

PICTURE FROM句は二重に指定できません。

KCCC2965C-S

PICTURE USING句は二重に指定できません。

KCCC2966C-S

FROM，TO及びUSING指定にはPICTURE句が必要です。

KCCC2967C-W

定数画面項目にJUSTIFIED句は指定できません。

KCCC2968C-W

英字項目，英数字項目及び日本語項目以外のフィールドにPROMPT句は指定できません。

KCCC2969C-S

英数字編集項目及び日本語編集項目にJUSTIFIED句は指定できません。

KCCC2970C-S

RECURSIVE句は指定できません。

KCCC2971C-S

RECURSIVE句は最外側のプログラムにだけ指定できます。

KCCC2972C-S

再帰属性のプログラムには指定できません。

KCCC2973C-S

再帰属性のプログラムに内側プログラムは指定できません。

KCCC2975C-S【PC】

EXTERNAL句は-Dllオプションが指定されたプログラムには指定できません。

KCCC2977C-S

RDBファイルのレコード記述項にはDEPENDING ON 指定のOCCURS句は指定できません。

KCCC2978C-S

RDBファイルのレコード記述項には01レベルを複数指定できません。

KCCC2979C-S

APPLY FORMS-OVERLAY句は，ASSIGN句で外部装置名を指定したファイルだけを指定できます。

KCCC2980C-S

サブスキーマ節のレコードビュー名，構成要素ビュー名，インデクス名，パス名，親子集合ビュー名には拡張コード文字と標準コード文字を混在できません。

KCCC2981C-S

サブスキーマ節のレコードビュー名，構成要素ビュー名，インデクス名，パス名，親子集合ビュー名に拡張コード文字だけを記述した場合，文字数は14文字以上指定できません。

KCCC2985C-S【PC】

DATA FORMAT句を，索引ファイル以外に指定しています。

KCCC2986C-S【PC】

DATA FORMAT句は，可変長レコードのファイルには指定できません。

KCCC2987C-S【PC】

STANDARD指定又はREVERSE指定のDATA FORMAT句は，レコード記述が二つ以上あるファイルには指定できません。

KCCC2988C-S【PC】

DATA FORMAT句は，再定義項目と被再定義項目がともに2進項目であるデータを含むファイルには指定できません。

KCCC2989C-S【PC】

DATA FORMAT句は，レコード記述に指標データ項目，アドレスデータ項目又は内部ブール項目を含むファイルには指定できません。

KCCC2990C-S

OCCURS DEPENDING ONに指定されているデータ名"*** 1 ***"は，ファイル節，作業場所節，連絡節で定義されていなければなりません。

KCCC2991C-I

SYNCHRONIZED句の仕様相違によりデータのメモリ配置が異なります。

KCCC2992C-S【UNIX】

このシステムでは，DATA FORMAT句は使用できません。

KCCC2993C-S

DEPENDING ON 指定のRECORD IS VARYING IN SIZE句はCSVファイルに指定できません。

KCCC2994C-S

CSVファイルのレコード記述項には01レベルを複数指定できません。

KCCC2995C-S

CSVファイルのレコード記述項にはDEPENDING ON 指定のOCCURS句は指定できません。

KCCC2996C-S

CSVファイルのレコード記述項に従属する基本項目は，ブール項目を除く，用途がDISPLAY／NATIONALの項目でなければなりません。

2.4　KCCC3000C〜

KCCC3003C-S

修飾語の個数が50個を超えています。

KCCC3004C-S

修飾語の個数が1個を超えています。

KCCC3005C-W

"*** 1 ***"は"*** 2 ***"を一意に修飾していません。"*** 2 ***"の上位項目"*** 1 ***"を仮定します。

KCCC3006C-S

"*** 1 ***"が一意でありません。同じ名前が"*** 2 ***"と"*** 3 ***"に定義されています。

KCCC3007C-S

"*** 1 ***"は"*** 2 ***"を一意に修飾していません。

KCCC3008C-S

修飾語である"*** 1 ***"が一意ではありません。

KCCC3009C-W

CORRESPONDING付きの文で指定したデータ項目の下位項目"*** 1 ***"は，指標データ項目，REDEFINES句又はOCCURS句を含んでいます。同じ名前が送り側と受け取り側にあっても無視します。

KCCC3010C-W

CORRESPONDING指定で"*** 1 ***"の中に対応する項目が一つもありません。"*** 2 ***"を無視します。

KCCC3011C-S

CORRESPONDING指定"*** 1 ***"で二重に対応する項目"*** 2 ***"があります。

KCCC3012C-S

PROCEDURE DIVISION USING／PROCEDURE DIVISION RETURNING／ENTRY USINGのデータ名"*** 1 ***"が重複しているか，又は，同じ領域（REDEFINES句で再定義）が指定されています。

KCCC3013C-W

INITIALIZE文で"*** 1 ***"の中に対象となる項目がありません。"*** 2 ***"を無視します。

KCCC3014C-S

LINAGE-COUNTERが一意でありません。"*** 1 ***"と"*** 2 ***"のファイル記述項に定義されています。

KCCC3015C-S

"*** 1 ***"は未定義です。

KCCC3016C-S

最高位の修飾語である"*** 1 ***"が未定義です。

KCCC3017C-S

"*** 1 ***"は"*** 2 ***"の下位項目にないか，"*** 1 ***"が未定義です。

KCCC3018C-S

"*** 1 ***"は正しくない修飾語です。

KCCC3019C-S

"*** 1 ***"が一意ではありません。"*** 2 ***"と"*** 3 ***"の報告書記述項に定義されています。

KCCC3021C-S

SEARCH文の"*** 1 ***"の定義にOCCURS句がありません。

KCCC3022C-S

添字付けが必要な"*** 1 ***"に，添字付けがありません。

KCCC3023C-S

添字又は指標がデータ名，指標名又は整数のどれでもありません。

KCCC3024C-S

表要素はSQL文に指定できません。

KCCC3025C-S

INHERITS句に2つ以上のクラス名があるとき，「クラス名 OF SUPER」という形式で指定しなければなりません。

KCCC3026C-S

添字の個数が不足しています。

KCCC3027C-S

添字付けで添字の数が次元を超えています。

KCCC3028C-S

添字の中の相対値が16,777,215を超えています。

KCCC3029C-S

添字の中の相対値が1,073,741,823を超えています。

KCCC3030C-S

添字の値が16,777,215を超えています。

KCCC3031C-S

添字の値が誤っています。

KCCC3032C-W

ほかの表に割り当てた指標名が添字付けに使われています。記述のとおり翻訳します。

KCCC3033C-S

添字の値が1,073,741,823を超えています。

KCCC3034C-S

添字の値が反復回数を超えています。

KCCC3035C-S

添字の中の相対値が65,535を超えています。

KCCC3036C-S

添字の値が65,535を超えています。

KCCC3037C-S

添字の中の相対値が1,073,741,799を超えています。

KCCC3038C-S

添字の値が1,073,741,799を超えています。

KCCC3040C-S

手続き名（節名，段落名）に特殊レジスタは指定できません。

KCCC3041C-S

RAISE文にSUPER，NULLは指定できません。

KCCC3042C-S

RESUME文に指定された手続き名"*** 1 ***"は，宣言手続き内に指定できません。

KCCC3043C-W

"*** 1 ***"指定時は，例外名"*** 2 ***"のTURN翻訳指令のチェックをONにできません。"*** 2 ***"のTURN翻訳指令を無効とします。

KCCC3044C-W

"*** 1 ***"指定時は，例外名"*** 2 ***"に含まれる"*** 3 ***"のTURN翻訳指令のチェックはONになりません。

KCCC3045C-S

添字の中の相対値が16,777,191を超えています。

KCCC3046C-S

添字の値が16,777,191を超えています。

KCCC3050C-S

可変長項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3051C-S

集団項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3052C-S

外部10進項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3053C-S

内部10進項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3054C-S

2進項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3055C-S

外部浮動小数点項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3056C-S

内部浮動小数点項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3057C-S

数字編集項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3058C-S

英字項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3059C-S

英数字項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3060C-S

英数字編集項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3061C-S

外部ブール項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3062C-S

内部ブール項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3063C-S

指標データ項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3064C-S

指標名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3065C-S

条件名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3066C-S

符号系名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3067C-S

呼び名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3068C-S

ファイル名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3069C-S

手続き名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3070C-S

親子集合ビュー名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3071C-S

アドレスデータ項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3072C-S

通信記述名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3073C-S

"*** 1 ***"は整数項目でなければなりません。

KCCC3074C-S

"*** 1 ***"のレベル番号は01又は77でなければなりません。

KCCC3075C-S

データ名"*** 1 ***"は添字付けできません。

KCCC3076C-S

ファイル節で定義したデータ名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3077C-S

作業場所節で定義したデータ名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3078C-S

連絡節で定義したデータ名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3079C-S

アドレス名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3080C-S

サブスキーマ節で定義したデータ名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3081C-S

通信節で定義したデータ名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3082C-S

SYMBOLIC CHARACTERS句の記号文字"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3083C-S

INITIALIZE文では，RENAMES句を指定した項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3084C-S

"*** 1 ***"は，ファイル名ではありません。

KCCC3085C-S

機能名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3086C-S

画面節（WINDOW SECTION）のPICTURE句のない基本項目，又はPICTURE句のない基本項目だけを持つ集団項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3087C-S

"*** 1 ***"のレベル番号は01でなければなりません。

KCCC3088C-S

報告書節で定義したデータ名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3089C-S

局所場所節で定義したデータ名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3090C-S

USINGまたはRETURNINGに指定したデータ名"*** 1 ***"が，そのプログラムの連絡節に定義されていません。

KCCC3092C-S

動的長基本項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3093C-S

"*** 1 ***"はレコードビュー名ではありません。

KCCC3094C-S

"*** 1 ***"は通信記述名ではありません。

KCCC3095C-S

動的長構造名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3096C-S

"*** 1 ***"は親子集合ビュー名ではありません。

KCCC3097C-S

"*** 1 ***"はEXTERNALを指定した項目でなければなりません。

KCCC3098C-S

"*** 1 ***"はGLOBALを指定した項目でなければなりません。

KCCC3099C-S

"*** 1 ***"は1文字の英数字項目でなければなりません。

KCCC3100C-S

特殊レジスタ"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3101C-S

字類名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3102C-S

日本語項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3103C-S

日本語編集項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3104C-S

スイッチ条件名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3105C-S

"*** 1 ***"はインデクス名ではありません。

KCCC3106C-S

インデクス名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3107C-S

"*** 1 ***"の属性が正しくありません。

KCCC3108C-S

カーソル名"*** 1 ***"が二重に定義されています。

KCCC3109C-S

カーソル名"*** 1 ***"は未定義です。

KCCC3112C-S

日本語集団項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3113C-S

"*** 1 ***"はパス名ではありません。

KCCC3114C-S

パス名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3115C-S

合成キー名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3117C-S【PC】

OLEオブジェクト参照データ項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3119C-S【PC】

バリアントデータ項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC3120C-I

直後に括弧で囲まれた算術式があるRANDOM関数が，"*** 1 ***"関数の算術式の引数並びとして指定されている場合，ISO2002の仕様として互換性が失われている可能性があります。

KCCC3121C-I

条件設定の書き方のSET文が可変長集団項目を参照している場合，ISO2002の仕様として互換性が失われている可能性があります。

KCCC3130C-S

リポジトリ段落に同じ名称を指定する場合，その属性は同じでなければなりません。

KCCC3131C-S

プロパティ名が同じリポジトリ段落に指定されたクラスまたはインタフェースに含まれていません。

KCCC3132C-S

リポジトリ段落の指定と同一翻訳グループ中の定義と属性が一致しません。

KCCC3133C-S

"*** 1 ***" はリポジトリ段落中に指定されたインタフェース名でなければなりません。

KCCC3135C-S

USAGE OBJECT REFERENCE句はレベル番号01であるかSTRONG指定のある型宣言に従属しているか，どちらかである基本データ項目でなければなりません。

KCCC3136C-S

OVERRIDE指定はメソッド原型に指定できません。OVERRIDE指定を無視します。

KCCC3137C-S

FINAL指定はメソッド原型に指定できません。FINAL指定を無視します。

KCCC3138C-S

メソッド原型に "*** 1 ***" は指定できません。

KCCC3139C-S

INHERITS句に同じクラス名又はインタフェース名を複数指定できません。

KCCC3140C-S

クラス定義に "*** 1 ***" は指定できません。

KCCC3141C-S

ファクトリ定義およびインスタンス定義に"*** 1 ***" は指定できません。

KCCC3142C-S

インタフェース定義に "*** 1 ***" は指定できません。

KCCC3143C-S

同一翻訳グループ中のリポジトリ段落の指定が矛盾しています。

KCCC3145C-S

データ名にFILLERを指定したデータ項目にPROPERTY句を指定できません。

KCCC3146C-S

OCCURS句の制御下にあるデータ項目にPROPERTY句を指定できません。

KCCC3147C-S

FACTORYはクラス名またはACTIVE-CLASSだけに指定できます。

KCCC3150C-S

SETプロパティメソッド"*** 1 ***"が定義されていません。

KCCC3151C-S

GETプロパティメソッド"*** 1 ***"が定義されていません。

KCCC3152C-S

SETプロパティメソッドには，引数を一つ指定しなくてはなりません。

KCCC3153C-S

GETプロパティメソッドに，手続き部見出しのUSING指定は記述できません。

KCCC3154C-S

METHOD-IDでSET/GET PROPERTYを指定した場合，END METHOD.以外指定できません。

KCCC3155C-S

PROPERTY句は集団項目に指定できません。

KCCC3156C-S

SETプロパティメソッドの手続き部の見出しは，USING指定にBY REFERENCE以外を指定できません。

KCCC3158C-S

SETプロパティメソッドに，手続き部見出しのRETURNING指定は記述できません。

KCCC3159C-S

GETプロパティメソッドには，手続き部見出しのRETURNING指定を記述しなくてはなりません。

KCCC3160C-S

プロパティ名"*** 1 ***"のGETプロパティメソッドの返却項目と，SETプロパティメソッドの引数のデータ記述は同じでなくてはなりません。

KCCC3167C-S

PROPERTY句は，ACTIVE-CLASSを指定したオブジェクト参照データ項目に指定できません。

KCCC3168C-S

プロパティメソッドの引数または返却項目に，ACTIVE-CLASSを指定したオブジェクト参照データ項目またはACTIVE-CLASSを指定したオブジェクト参照データ項目を従属項目とする強く型付けされた集団項目は指定できません。

KCCC3170C-S

19から38けたの数字項目は，プログラム定義以外では定義できません。

KCCC3171C-S

索引ファイルのレコード記述項に19から38けたの数字項目は定義できません。

KCCC3172C-S

CSVファイルのレコード記述項に19から38けたの数字項目は定義できません。

KCCC3173C-S【UNIX】

HiRDBによる索引ファイルのレコード記述項に19から38けたの数字項目は定義できません。

KCCC3175C-S

整列併合ファイルのレコード記述項に19から38けたの数字項目は定義できません。

KCCC3176C-S

報告書節に19から38けたの数字項目は定義できません。

KCCC3177C-S

画面節（SCREEN SECTION）に19から38けたの数字項目は定義できません。

KCCC3178C-S

画面節（WINDOW SECTION）に19から38けたの数字項目は定義できません。

KCCC3179C-S

サブスキーマ節に19から38けたの数字項目は定義できません。

KCCC3180C-S

19から38けたの数字項目，またはその数字項目を従属項目として含む集団項目にEXTERNAL句は指定できません。

KCCC3181C-S

19から38けたの数字定数は，プログラム定義以外では指定できません。

KCCC3182C-S

埋め込みSQL宣言節に数字のけた数が19から38の数字項目または数字編集項目は定義できません。

KCCC3200C-S

関数原型名がリポジトリ段落に指定されていません。又は，関数原型名に誤りがあります。

KCCC3201C-S

利用者定義関数の引数の個数に間違いがあります。

KCCC3202C-S

参照している利用者定義関数定義に仮結果が指定されていません。

KCCC3210C-S

呼び起し対象が普遍的オブジェクト参照のINVOKE文にBY CONTENT又はBY VALUEを指定できません。

KCCC3211C-S

INVOKE文のBY REFERENCEに指定したデータ項目はファイル節，作業場所節，局所場所節，連絡節，又は通信節中で定義されていなければなりません。

KCCC3212C-S

INVOKE文のBY REFERENCEに指定したデータ項目はファクトリ定義又はインスタンス定義中で定義されていてはいけません。

KCCC3213C-S

INVOKE文のRETURNINGに指定したデータ項目はファイル節，作業場所節，局所場所節，連絡節，又は通信節中で定義されていなければなりません。

KCCC3214C-S

INVOKE文の引数又は返却項目が集団項目の場合，ACTIVE-CLASS指定のあるオブジェクト参照データ項目を従属していてはいけません。

KCCC3215C-S【PC】

CALL文のBY REFERENCE/ATTRIBUTEに指定したデータ項目はファクトリ定義又はインスタンス定義中で定義されていてはいけません。

KCCC3215C-S【UNIX】

CALL文のBY REFERENCEに指定したデータ項目はファクトリ定義又はインスタンス定義中で定義されていてはいけません。

KCCC3216C-S

ADDR関数の引数に定数を指定する場合，利用者定義関数名，プロパティ名又はメソッド名は指定できません。

KCCC3220C-U

INHERITS句に指定したクラス名は直接にも間接にも自分自身の名称を指定してはいけません。

要因

INHERITS句に指定したクラスから，直接または間接的に自分自身のクラス定義が継承され，循環的な継承が発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

クラスの継承関係を見直す。

KCCC3221C-S

INHERITS句に指定したクラスにはFINAL句が指定されていてはいけません。

KCCC3222C-S

同名のメソッドが複数クラスから継承されている場合，継承されるメソッドにFINAL指定があってはいけません。

KCCC3224C-S

IMPLEMENTS句に指定されたインタフェース名に含まれるメソッド原型と実装したメソッド定義の適合関係に誤りがあります。

KCCC3225C-U

INHERITS句に指定したインタフェース名は直接にも間接にも自分自身の名称を指定してはいけません。

要因

INHERITS句に指定したインタフェースから，直接または間接的に自分自身のインタフェース定義が継承され，循環的な継承が発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

インタフェースの継承関係を見直す。

KCCC3227C-S

OVERRIDE指定がある場合，被再定義メソッドがスーパクラスに存在しなければいけません。

KCCC3228C-S

FINAL句のあるメソッドを再定義できません。

KCCC3229C-S

OVERRIDE指定がない場合，メソッドの上書きはできません。

KCCC3230C-S

このメソッド定義を内包するファクトリ定義やインスタンス定義のインタフェースが，継承か実装されるメソッド定義を内包するファクトリ定義やインスタンス定義のインタフェースに適合していません。

KCCC3231C-S

IMPLEMENTS句に指定されたインタフェース名に含まれるメソッド原型を実装していません。

KCCC3232C-S

BY REFERENCE／CONTENT／ATTRIBUTEにSELFは指定できません。

KCCC3234C-S

プロパティメソッド"*** 1 ***"が再定義されないで，複数クラスから継承されていますが，メソッドのインタフェースが一致していません。

KCCC3235C-S

プロパティメソッド"*** 1 ***"がINHERITS句によって複数取り込まれていますが，メソッド原型が同一ではありません。

KCCC3237C-S

PROPERTY句は，スーパクラスで定義されたプロパティ名と同じ名前のデータ名に指定できません。

KCCC3280C-S

数字のけた数が19から38の数字編集項目は，プログラム定義以外では定義できません。

KCCC3281C-S

索引ファイルのレコード記述項に数字のけた数が19から38の数字編集項目は定義できません。

KCCC3282C-S

CSVファイルのレコード記述項に数字のけた数が19から38の数字編集項目は定義できません。

KCCC3285C-S

整列併合ファイルのレコード記述項に数字のけた数が19から38の数字編集項目は定義できません。

KCCC3286C-S

報告書節に数字のけた数が19から38の数字編集項目は定義できません。

KCCC3287C-S

画面節（SCREEN SECTION）に数字のけた数が19から38の数字編集項目は定義できません。

KCCC3288C-S

画面節（WINDOW SECTION）に数字のけた数が19から38の数字編集項目は定義できません。

KCCC3289C-S

サブスキーマ節に数字のけた数が19から38の数字編集項目は定義できません。

KCCC3290C-S

数字のけた数が19から38の数字編集項目，またはその数字編集項目を従属項目として含む集団項目にEXTERNAL句は指定できません。

KCCC3301C-W

ソースファイル"*** 1 ***"の定義情報が，リポジトリファイル内の情報と一致していないため，動作が異なる可能性があります。

KCCC3701C-U

ソースファイル入力中に，メモリ不足が発生しました。継続行又は注記行が多過ぎます。

要因

ソースファイル入力中に，メモリ不足が発生した。継続行又は注記行が多過ぎる。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

継続行又は注記行を減らす。

KCCC3705C-S

語の長さが*** 1 ***バイトを超えています。

KCCC3707C-S

英数字定数の長さが0です。

KCCC3708C-W

英数字定数の長さが160字を超えています。先頭の160字だけを採用します。

KCCC3709C-W

英数字定数の中に，別のコードの連続する引用符があります。拡張コードの引用符を標準コードの引用符に仮定します。

KCCC3710C-S

英数字定数の終わりを示す引用符がありません。

KCCC3711C-S

浮動小数点数字定数の書き方に誤りがあります。

KCCC3712C-S

浮動小数点数字定数の仮数部が16けたを超えているか，又は指数部が2けたを超えています。

KCCC3717C-W

語が完結しているのに継続行が現れました。7欄に空白を仮定します。

KCCC3723C-S

COBOL又はSQLで許していない文字が現れました。

KCCC3725C-U

*OPTIONは指定できません。

要因

*OPTIONが指定された。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

*OPTIONを削除する。

KCCC3726C-U

プログラム論理エラーです。エラー情報＝*** 1 ***

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC3730C-S【PC】

レコード定義を展開するCOPY文にREPLACING句は指定できません。

KCCC3731C-S【PC】

ファイル／レコード定義ファイル"*** 1 ***"が見付かりません。

KCCC3732C-S【PC】

ファイル／レコード定義ファイル"*** 1 ***"に対するアクセスが拒否されました。

KCCC3800C-S

SQL文の書き方に誤りがあります。

KCCC3801C-S

SQL終了子が現れる前に次のSQL先頭子が出現しました。

KCCC3802C-S

SQL終了子が現れる前にプログラムが終了しました。

KCCC3803C-S

SQL文がありません。

KCCC3804C-S

IN述語指定に，値指定を1個だけ指定することはできません。

KCCC3805C-S

UPDATE文の設定句に，集合関数は指定できません。

KCCC3806C-S

埋め込み例外宣言の条件にNOT FOUNDを指定した場合，例外動作にSTOPは指定できません。

KCCC3807C-S

表名／列指定の書き方に誤りがあります。

KCCC3810C-W【PC】

解析できないSQL文が現れました。覚え書きとして処理します。

KCCC3811C-I【PC】

このSQL文から表名／列名を抽出できませんでした。

2.5　KCCC4000C〜

KCCC4001C-W【UNIX】

BY VALUEまたはRETURNINGに，内部浮動小数点項目を従属項目とする16バイト以下の集団項目を指定しています。C言語と連携する場合は，受け渡しを保証できません。

KCCC4002C-W

呼び出し元プログラムと呼び出し先プログラムの引数の個数が違います。

KCCC4003C-W

呼び出し元プログラムと呼び出し先プログラムの対応する引数の長さが違います。

KCCC4004C-S

ACCEPT〜FROMの直後に書かれたものが，呼び名，DAY，DATE，TIME，DAY-OF-WEEK又は機能名（CONSOLE，SYSIN，SYSIPT，SYSSTD，WINDOW）ではありません。

KCCC4005C-S【PC】

機能名又は呼び名がCONSOLE，SYSIN，SYSIPT，SYSSTD，WINDOW又はSYSCSVに関係付けた名前になっていません。

KCCC4005C-S【UNIX】

機能名又は呼び名がCONSOLE，SYSIN，SYSIPT，SYSSTD又はWINDOWに関係付けた名前になっていません。

KCCC4006C-S

ACCEPT文で一意名のサイズが114バイトを超えています。

KCCC4007C-S

DELIMITER INとCOUNT INはDELIMITED BYがあるときにだけ指定できます。

KCCC4009C-S

呼び出し元プログラムと呼び出し先プログラムのRETURNING指定が一致していません。

KCCC4010C-W

STRING文の受け取り側作用対象に，JUSTIFIED句のあるデータ名は指定できません。JUSTIFIED句指定を無視します。

KCCC4011C-S

一意名1のデータ記述項に，INDEXED BYのあるOCCURS句が指定されていません。

KCCC4012C-S

SEARCH ALL文中の一意名1のデータ記述項に，KEY ISの指定がありません。

KCCC4013C-W

SEARCH ALL文の一意名3，一意名4又は算術式1，算術式2の中の一意名が，一意名1に関連付けられた最初の指標名で添字付けされています。記述のとおり翻訳します。

KCCC4014C-S

REPLACING指定のALL／LEADING／FIRSTで指定した定数又は一意名の文字数と，次のBYで指定する一意名又は定数の文字数が同じではありません。

KCCC4015C-S

REPLACING指定のALL／LEADING／FIRSTで表意定数を指定する場合，次のBYで指定する一意名又は定数の文字数は，1文字でなければなりません。

KCCC4016C-S

CHARACTERS指定をしている場合，一意名又は定数の文字数は1文字でなければなりません。

KCCC4017C-S

呼び出し元プログラムと呼び出し先プログラムのRETURNING指定のデータ項目の長さが違います。

KCCC4018C-S

INSPECT文のTALLYING及びREPLACINGのALL／LEADING／FIRST／CHARACTERS指定が，上限（15）を超えています。

KCCC4019C-S

"*** 1 ***"が重複しています。

KCCC4020C-S

同一外部プログラムを複数のCALL文で指定する場合，RETURNING指定とそのデータ項目の長さは同じでなければなりません。

KCCC4021C-S

UNSTRING文のINTOで指定した一意名のPICTURE文字列中に，文字Pは指定できません。

KCCC4022C-U

SEARCH文の入れ子の数が上限（15）を超えています。超えた部分を一つの段落にし，それをPERFORM文で呼んでください。

要因

SEARCH文の入れ子の数が上限（15）を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

超えた部分を一つの段落にし，それをPERFORM文で呼ぶ。

KCCC4023C-S

SEARCH文のWHEN指定には条件だけを指定できます。

KCCC4024C-S

手続き部の見出しにRETURNING指定がある場合，ENTRY文は記述できません。

KCCC4025C-S

手続き部見出しのRETURNINGに指定したデータ項目は指定できません。

KCCC4026C-S

一意名1又は一意名1に従属する基本項目は，英数字項目でなければなりません。

KCCC4027C-S【PC】

機能名又は呼び名がCONSOLE，SYSPUNCH，SYSLST，SYSPCH，SYSOUT，WINDOW又はSYSCSVに関係付けた名前になっていません。

KCCC4027C-S【UNIX】

機能名又は呼び名がCONSOLE，SYSPUNCH，SYSLST，SYSPCH，SYSOUT又はWINDOWに関係付けた名前になっていません。

KCCC4028C-S

DISPLAY〜UPONの直後が呼び名又は機能名（CONSOLE，SYSPUNCH，SYSLST，SYSPCH，SYSOUT，WINDOW）ではありません。

KCCC4029C-S

一意名1又は一意名1に従属する基本項目は，ブール項目を除く，用途がDISPLAY／NATIONALの項目でなければなりません。

KCCC4030C-S

VARYING指定又はAFTER指定の次の作用対象が指標名の場合，FROM指定の後には整定数又は整数項目だけを指定できます。

KCCC4031C-S

VARYING指定又はAFTER指定の次の作用対象が指標名の場合，BY指定の後には整定数又は整数項目だけを指定できます。

KCCC4032C-S

FROM指定の次の作用対象が指標名の場合，BY指定の後には整定数又は整数項目だけを指定できます。

KCCC4033C-S

FROM指定の次の作用対象が指標名の場合，VARYING指定又はAFTER指定の後には整定数又は整数項目だけを指定できます。

KCCC4034C-W

PERFORM文の範囲を定義する場合には，手続き名1は手続き名2の前に定義されていなければなりません。PERFORM文は有効とします。

KCCC4035C-S

USE文には整列用ファイルを指定できません。

KCCC4036C-S

同一ファイルを複数のUSE文で指定できません。

KCCC4037C-S

INPUT，OUTPUT，I-O，及びEXTENDを複数のUSE ERROR文で指定できません。

KCCC4038C-W

-MultiThreadオプション指定時，*** 1 ***文が指定されています。

KCCC4039C-S

この作用対象に指定するブール項目又はブール定数は1けたでなければなりません。

KCCC4040C-W

-MultiThreadオプション指定時は*** 1 ***関数を指定できません。

KCCC4042C-S

-MultiThreadオプション指定時，*** 1 ***文は指定できません。

KCCC4044C-W

-MultiThreadオプション指定時，USING指定またはGIVING指定があるSORT文が指定されています。

KCCC4045C-S【PC】

内側プログラム呼び出しにBY ATTRIBUTE指定はできません。

KCCC4046C-S

実行可能ファイル呼び出しにBY ATTRIBUTE指定はできません。

KCCC4049C-U

EVALUATE文の入れ子の数が上限（50）を超えています。超えた部分を一つの段落にし，それをPERFORM文で呼んでください。

要因

EVALUATE文の入れ子の数が上限（50）を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

超えた部分を一つの段落にし，それをPERFORM文で呼ぶ。

KCCC4050C-S

定数又は記号文字の指定に誤りがあります。

KCCC4051C-W

EXIT文の直前に手続き名がありません。EXIT文は有効とします。

KCCC4052C-W

EXIT文だけで一つの完結文になっていません。EXIT文は有効とします。

KCCC4053C-S

ALTER文で参照されていないGO TO文は，飛び先の手続き名を省略できません。

KCCC4054C-S

ALTER文で参照されているGO TO文の直前に手続き名がありません。

KCCC4055C-S

ALTER文で参照されているGO TO文が，それだけで一つの完結文になっていません。

KCCC4056C-S

ALTER文で参照している手続きにGO TO文が書かれていません。

KCCC4057C-S

部分参照の最左端文字又は長さに誤りがあります。

KCCC4058C-S

添字に誤りがあります。

KCCC4059C-S

算術文に指定された定数に誤りがあります。

KCCC4060C-S

DEPENDING指定のGO TO文は，ALTER文で参照できません。

KCCC4061C-S

添字付けができない項目に添字付けがあります。

KCCC4062C-S

CANCEL文に同一翻訳単位の最上位のプログラム名は指定できません。

KCCC4064C-S

ブール演算及びアドレス演算のCOMPUTE文の受け取り側作用対象には，ROUNDEDは指定できません。

KCCC4065C-S

ブール演算，アドレス演算のCOMPUTE文の受け取り側作用対象には，ほかの項目が混在してはいけません。

KCCC4066C-S

ブール演算のCOMPUTE文には，ON SIZE ERROR，NOT ON SIZE ERRORは指定できません。

KCCC4067C-S

USINGの作用対象，ADDR関数の引数，利用者定義関数の引数，又はADDRESS OFにブール項目を指定したときは，バイト単位に境界合わせをしなければなりません。

KCCC4068C-S

CALL文に，再帰属性のない同一翻訳単位の最上位のプログラム名は指定できません。

KCCC4069C-W

CALL文に指定可能なレベルのプログラム名ではありません。翻訳単位外のプログラム名として扱います。

KCCC4070C-S

プログラム名に二重定義があります。

KCCC4071C-W

USINGの作用対象，ADDR関数の引数，又はADDRESS OFに指定したブール項目がバイト単位の境界に合わなくなる可能性があります。その場合の実行結果は保証しません。

KCCC4072C-S

字類条件の左辺に誤りがあります。

KCCC4073C-W

GO TO DEPENDING ON文で指定した一意名のけた数が9けたを超えています。

KCCC4074C-S

算術式に部分参照は指定できません。

KCCC4075C-S

ALTER文で参照している手続き名には，PERFORM文の出口は指定できません。

KCCC4076C-S

ALTER文で参照されている手続きに，GO TO文以外の文が書かれています。

KCCC4077C-S

段落が一つのEXIT文だけで構成されていません。

KCCC4078C-I

GO TO文の後にある文に実行の制御が渡ることはありません。

KCCC4079C-I

EXIT PERFORM文の後にある文に実行の制御が渡ることはありません。

KCCC4080C-W

THROUGH指定でつないだ二つの作用対象は同じ字類でなければなりません。

KCCC4081C-S

WHEN OTHER指定の直前には文が必要です。

KCCC4082C-S

WHEN OTHER指定を二度以上指定しています。

KCCC4083C-S

フィールド状態条件に指定された一意名に誤りがあります。

KCCC4084C-S

親子集合ビュー名の書き方に誤りがあります。

KCCC4085C-S

検索条件に指定された定数に誤りがあります。

KCCC4086C-S

この関数の引数に定数は指定できません。

KCCC4087C-S

選択主体と選択対象の個数が一致しません。

KCCC4088C-S

WHEN OTHER指定の後にWHEN指定は書けません。

KCCC4089C-W

内側プログラム呼び出しに条件指定はできません。条件指定を無視します。

KCCC4090C-S

選択主体と選択対象の組み合わせに誤りがあります。

KCCC4091C-U

PERFORM文の入れ子の数が上限（100）を超えています。超えた部分を一つの段落にし，それをPERFORM文で呼んでください。

要因

PERFORM文の入れ子の数が上限（100）を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

超えた部分を一つの段落にし，それをPERFORM文で呼ぶ。

KCCC4092C-S

BY VALUEに指定する外部10進項目はSEPARATE指定なしの1けたでなければなりません。

KCCC4093C-S

BY VALUEに指定する2進項目は9けた以内でなければなりません。

KCCC4094C-S

BY VALUEに指定する一意名3又は定数2の文字数は，1文字でなければなりません。

KCCC4095C-S

アドレス演算のCOMPUTE文には，ON SIZE ERROR，NOT ON SIZE ERRORは指定できません。

KCCC4096C-S

BY VALUEに指定する数字定数は9けた以内でなければなりません。

KCCC4097C-S

BY VALUE指定があるとき，呼び出し先プログラムはC言語でなければなりません。

KCCC4098C-S

BY VALUEに指定する英字，英数字項目は長さが1バイトでなければなりません。

KCCC4099C-S

CALL USING側とPROCEDURE USING側の引数の引き渡しの組み合わせが正しくありません。

KCCC4100C-S

一方の手続き名が宣言部分中に定義されているか，又は同一の宣言節に定義されていません。

KCCC4101C-S

LABEL指定のUSE手続き以外に，GO TO MORE-LABELS文は指定できません。

KCCC4102C-S

ALLの後に不当な語が指定されています。

KCCC4103C-S

FETCH文の一意名1に記号文字は指定できません。

KCCC4104C-S

書き方1のGO TO文には手続き名は1つしか指定できません。

KCCC4105C-S

STOP文の定数2に誤りがあります。

KCCC4106C-S

左辺の省略はできません。

KCCC4107C-S

正負条件の左辺が算術式でありません。又は，算術式に一意名が含まれていません。

KCCC4108C-S

画面（WINDOW）操作機能以外のACCEPT文には一意名は1つしか指定できません。

KCCC4109C-S

CSVファイル入出力機能のACCEPT文の一意名1及び画面（WINDOW）操作機能のACCEPT文の一意名7は部分参照できません。

KCCC4110C-S

CSVファイル入出力機能及びコマンド行／環境変数アクセス機能のDISPLAY文には一意名は1つしか指定できません。

KCCC4111C-S

DISPLAY文にWITH NO ADVANCINGを2回以上指定することはできません。

KCCC4112C-W

右括弧の数が多過ぎます。余分な右括弧を無視します。

KCCC4113C-S

画面（SCREEN）操作機能のDISPLAY文にTHROUGHは指定できません。

KCCC4114C-S

画面（SCREEN）操作機能のDISPLAY文で，LINE NUMBER／COLUMN NUMBER指定に指定できる定数は数字定数だけです。

KCCC4115C-S

画面（SCREEN）操作機能のDISPLAY文で，AT指定の後に指定できる定数は数字定数だけです。

KCCC4116C-S

算術式中には，数字項目又は数字定数だけを指定できます。

KCCC4117C-S

CSVファイル入出力機能のDISPLAY文の一意名1は部分参照できません。

KCCC4118C-S

画面操作機能，CSVファイル入出力機能及びコマンド行／環境変数アクセス機能のDISPLAY文にはWITH NO ADVANCINGおよびIN DATA DUMPは指定できません。

KCCC4119C-S

"*** 1 ***"は二重に指定できません。

KCCC4120C-S

画面（WINDOW）操作機能のDISPLAY文の一意名又はデータ名には定数を指定できません。

KCCC4121C-S

右辺が算術式になっていません。

KCCC4122C-S

画面（SCREEN）操作機能のDISPLAY文で，定数1に誤りがあります。

KCCC4123C-S

STRING文の定数1又は定数2に誤りがあります。

KCCC4124C-S

UNSTRING文の定数1又は定数2に誤りがあります。

KCCC4125C-S

INSPECT文の一意名2は部分参照できません。又は，一意名2に関数一意名は指定できません。

KCCC4126C-S

INSPECT文の定数1，定数2，定数3，定数4又は定数5に誤りがあります。

KCCC4127C-S【PC】

OLE2オートメーションインタフェース機能のSET文で，定数1又は定数2に誤りがあります。

KCCC4128C-S

SEARCH ALL文のWHEN指定の条件には，ANDと等値条件だけが書けます。

KCCC4129C-S

SET文で，受け取り側作用対象を部分参照してはいけません。

KCCC4130C-S

SET文で，送り出し側作用対象に誤りがあります。

KCCC4131C-S

SEARCH ALL文のWHEN指定の条件名は，単一の値だけを持つように定義しなければなりません。

KCCC4132C-S

SET文で，送り出し側作用対象を部分参照してはいけません。

KCCC4133C-S

SET文で，送り出し側作用対象に関数一意名は指定できません。

KCCC4134C-S

画面（WINDOW）操作機能のSET文で，呼び名／PFn TOを2回以上指定することはできません。

KCCC4135C-S

EXAMINE TALLYINGの定数1に誤りがあります。

KCCC4136C-S

SEARCH ALL文のWHEN指定の条件には，この条件中で指定しているKEY指定のデータ名に先行するすべてのKEY指定のデータ名を指定しなければなりません。

KCCC4137C-S

SEARCH ALL文のWHEN指定の条件では，KEY指定のデータ名だけで左辺又は右辺の一方となっていなければなりません。又は，SEARCH ALL文のWHEN指定の条件で，KEY指定のデータ名が指標付けされていません。

KCCC4138C-S

EXAMINE TALLYINGの定数2に誤りがあります。

KCCC4139C-S

SEARCH ALL文のWHEN指定の条件中では，KEY指定のデータ名は一度だけ書けます。

KCCC4140C-S

EXAMINE REPLACINGの定数3に誤りがあります。

KCCC4141C-S

EXAMINE REPLACINGの定数4に誤りがあります。

KCCC4142C-W

SEARCH ALL文のWHEN指定の条件中では，KEY指定のデータ名の指標として，SEARCH文の一意名の最初の指標を使わなければなりません。条件中で使われている最初の指標を採用しました。

KCCC4143C-W

SEARCH ALL文のWHEN指定の条件中に現れるすべてのキー項目には，同じ指標を指定しなければなりません。最高位のキー項目の指標を採用します。

KCCC4144C-S

PERFORM文の一意名2に符号+／-は指定できません。

KCCC4145C-S

PERFORM文の一意名1／整数1に誤りがあります。

KCCC4146C-S

一つのALL／LEADING／FIRST指定，CHARACTERS指定，CONVERTING指定には一つのBEFORE指定と一つのAFTER指定だけが書けます。

KCCC4147C-S

CONVERTING指定の一意名又は定数の文字数と，次のTOで指定する一意名又は定数の文字数が同じではありません。

KCCC4148C-S

CONVERTING指定で表意定数を指定する場合，次のTOで指定する一意名，又は文字数が同じでありません。

KCCC4149C-S

CONVERTING指定の定数に同じ文字が2回現れてはいけません。最初の文字だけを有効とします。

KCCC4150C-S

PERFORM文の一意名3／指標名2／定数1に誤りがあります。

KCCC4151C-W

FILE STATUS句のデータ名には2けたの英数字項目又は符号なし外部10進整数項目だけを指定できます。

KCCC4152C-S【PC】

FILE STATUS句のデータ名には英字項目，指標データ項目，アドレスデータ項目，ブール項目，日本語集団項目，日本語項目，日本語編集項目，オブジェクト参照データ項目，OLEオブジェクト参照データ項目及びバリアントデータ項目は指定できません。

KCCC4152C-S【UNIX】

FILE STATUS句のデータ名には英字項目，指標データ項目，アドレスデータ項目，ブール項目，日本語集団項目，日本語項目，日本語編集項目及びオブジェクト参照データ項目は指定できません。

KCCC4153C-S【PC】

FILE STATUS句のデータ名には英字項目，指標データ項目，アドレスデータ項目，ブール項目，オブジェクト参照データ項目，OLEオブジェクト参照データ項目及びバリアントデータ項目は指定できません。

KCCC4153C-S【UNIX】

FILE STATUS句のデータ名には英字項目，指標データ項目，アドレスデータ項目，ブール項目及びオブジェクト参照データ項目は指定できません。

KCCC4154C-S

PERFORM文の一意名4／定数2に誤りがあります。

KCCC4155C-S

EVALUATE文の書き方に誤りがあります。

KCCC4156C-S

RECORD KEY句のデータ名には，1〜255バイトの固定長項目だけを指定できます。

KCCC4157C-S【PC】

RELATIVE KEY句，又はSYMBOLIC KEY句のデータ名には，Pを含まない符号なし整数項目だけを指定できます。

KCCC4157C-S【UNIX】

RELATIVE KEY句のデータ名には，Pを含まない符号なし整数項目だけを指定できます。

KCCC4158C-S

ALTERNATE RECORD KEY句のデータ名は，このファイルのレコード記述中に定義されていなければなりません。

KCCC4159C-S

ALTERNATE RECORD KEY句のデータ名には，1〜255バイトの固定長項目だけを指定できます。

KCCC4160C-S

LINAGE句のデータ名には，符号なし整数項目だけを指定できます。

KCCC4161C-S

CLOSE文には整列用ファイルを指定できません。

KCCC4162C-S

CLOSE REEL／UNIT文には，順ファイル又はテキストファイルだけを指定できます。

KCCC4163C-S

DELETE文には索引ファイル，相対ファイル又はRDBファイルだけを指定できます。

KCCC4164C-S

OPEN文には整列用ファイルを指定できません。

KCCC4165C-S

OPEN EXTEND文には，順アクセスのファイルだけを指定できます。

KCCC4166C-S

SEARCH文の条件にはTRUE／FALSE／ANYを指定できません。

KCCC4167C-S

OPEN文のREVERSED及びNO REWINDは順ファイルだけに指定できます。

KCCC4168C-S

READ文には整列用ファイルを指定できません。

KCCC4169C-S【PC】

READ文のKEY指定のデータ名は，主レコードキー，副レコードキー又は記号キーでなければなりません。

KCCC4169C-S【UNIX】

READ文のKEY指定のデータ名は，主レコードキー又は副レコードキーでなければなりません。

KCCC4170C-S

RELEASE文には，整列用ファイル以外のレコードを指定できません。

KCCC4171C-S

RETURN文は，整列用ファイル以外のファイルに指定できません。

KCCC4172C-S

REWRITE文には，整列用ファイルを指定できません。

KCCC4173C-S

REWRITE文には，CSV句が指定されたファイルを指定できません。

KCCC4174C-S

START文には乱アクセス以外で次のファイルだけを指定できます。（1）相対ファイル。（2）索引ファイル。（3）RDBファイル。

KCCC4176C-S【PC】

-IsamExtendオプション指定時，START文にレコードキーの長さより小さいデータ名は指定できません。

KCCC4177C-S【PC】

START文のデータ名は，次のどれかでなければなりません。（1）RECORD KEY句，又はALTERNATE RECORD KEY句で指定したデータ名。（2）データ名とレコードキーの左端のアドレスが同じで，長さがレコードキーの長さより大きくない項目。（3）SYMBOLIC KEY句で指定したデータ名。

KCCC4177C-S【UNIX】

START文のデータ名は，次のどれかでなければなりません。（1）RECORD KEY句，又はALTERNATE RECORD KEY句で指定したデータ名。（2）データ名とレコードキーの左端のアドレスが同じで，長さがレコードキーの長さより大きくない項目。

KCCC4178C-S

WRITE文には整列用ファイルのレコードを指定できません。

KCCC4179C-S

ADVANCING／POSITIONING／AT EOP／NOT AT EOP指定のWRITE文は，順ファイル又はテキストファイルにだけ指定できます。

KCCC4180C-S

LINE SEQUENTIAL句が指定されたファイルを開くとき，指定できるモードは入力，出力，拡張だけです。

KCCC4181C-S

WRITE ADVANCING文の整数には，0〜99の符号なし整数以外は指定できません。

KCCC4182C-S

SEARCH文にはTHROUGHを指定できません。

KCCC4183C-S

WRITE ADVANCING文の呼び名には，CSP，C01〜C12を機能名とするものだけを指定できます。

KCCC4184C-S

LINAGE句を指定したファイルには，WRITE ADVANCING文で呼び名を指定できません。

KCCC4185C-S

書き方2のREPLY文のデータ名1に添字付け又は部分参照はできません。

KCCC4186C-S

WRITE POSITIONING文の整数には，0，1，2又は3のどれかが指定できます。

KCCC4187C-S

CSVファイル入出力機能のDISPLAY文に定数は指定できません。

KCCC4188C-S

連結式の作用対象にALL付き定数は指定できません。

KCCC4189C-S

連結式の左辺と右辺の組み合わせに誤りがあります。

KCCC4190C-S

SORT文のGIVINGに書いたファイル名が索引ファイルのとき，最初のデータ名はASCENDING指定でなければなりません。

KCCC4191C-S

SORT文のGIVINGに書いたファイル名が索引ファイルのとき，データ名のデータ項目と，そのファイルのデータ項目はレコード中で同じ文字位置を占めていなければなりません。

KCCC4192C-S

SORT文のファイル名には整列用ファイル以外は指定できません。

KCCC4193C-S

SORT文の整列用キーは，指定した整列用ファイルのレコード記述中に定義されていなければなりません。

KCCC4194C-S

可変長項目の後にある項目は，整列用キーに指定できません。

KCCC4195C-S

SORT文のUSINGに書いたファイル数が12個を超えています。

KCCC4196C-S

SORT文のUSING又はGIVINGに，整列用ファイルは指定できません。

KCCC4197C-S

整列用キーの指定個数が64個を超えています。

KCCC4198C-S

整列用キーのサイズの合計が4,080バイトを超えています。

KCCC4199C-S

環境部では，連結式の作用対象にHIGH-VALUE又はLOW-VALUEを指定できません。

KCCC4200C-S

SORT文の整列用キー，又はMERGE文の併合用キーに1バイトの2進項目は指定できません。

KCCC4201C-S

MERGE文のGIVINGに書いたファイル名が索引ファイルのとき，最初のデータ名はASCENDING指定でなければなりません。

KCCC4202C-S

MERGE文のGIVINGに書いたファイル名が索引ファイルのとき，データ名のデータ項目と，そのファイルのデータ項目はレコード中で同じ文字位置を占めていなければなりません。

KCCC4203C-S

MERGE文のUSING又はGIVINGには，同じファイル名を指定できません。

KCCC4204C-S

MERGE文のファイル名には，併合用ファイル以外は指定できません。

KCCC4205C-S

MERGE文の併合用キーは，併合用ファイルのレコード記述中に定義されていなければなりません。

KCCC4206C-S

可変長項目の後にある項目は，併合用キーに指定できません。

KCCC4207C-S

MERGE文のUSINGに書いたファイル数が12個を超えています。

KCCC4208C-S

MERGE文のUSING又はGIVINGに，整列併合用ファイルは指定できません。

KCCC4209C-S

併合用キーの指定個数が64個を超えています。

KCCC4210C-S

併合用キーのサイズの合計が4,080バイトを超えています。

KCCC4211C-S

ENABLE文またはDISABLE〜WITH文に，画面入出力用および帳票出力用の通信記述名は指定できません。

KCCC4213C-S

RECEIVE文に帳票出力用の通信記述名は指定できません。

KCCC4214C-W

APPLY WRITE-ONLY句は，ブロッキングされている可変長レコードの順ファイルだけに指定できます。APPLY WRITE-ONLY句を無視します。

KCCC4215C-S

画面機能のRECEIVE文にはINTO 一意名を指定しなければなりません。

KCCC4216C-S

RECEIVE文の一意名1を部分参照してはいけません。

KCCC4217C-S

画面機能のRECEIVE文に，BEFORE ERASINGは指定できません。

KCCC4218C-S

画面機能のRECEIVE文に，WAITINGは指定できません。

KCCC4219C-S

画面機能のRECEIVE文には，INTO 一意名を指定しなければなりません。

KCCC4220C-S【PC】

可変長項目の後にある項目はRECORD KEY句，又はSYMBOLIC KEY句に指定できません。

KCCC4220C-S【UNIX】

可変長項目の後にある項目はRECORD KEY句に指定できません。

KCCC4221C-S【PC】

可変長項目の後にある項目はRELATIVE KEY句，又はSYMBOLIC KEY句に指定できません。

KCCC4221C-S【UNIX】

可変長項目の後にある項目はRELATIVE KEY句に指定できません。

KCCC4222C-S

可変長項目の後にある項目はALTERNATE RECORD KEY句に指定できません。

KCCC4223C-S

書き方2のREPLY文にデータ名1を複数指定してはいけません。

KCCC4224C-S

可変長項目の後にある項目はFILE STATUS句に指定できません。

KCCC4225C-S

書き方2のREPLY文のUPONの直後に書かれたものが，WINDOWではありません。

KCCC4226C-S

ALTERNATE RECORD KEY句中のデータ名には，英数字編集項目，日本語編集項目，ブール項目，アドレス項目，指標データ項目及び可変長集団項目は指定できません。

KCCC4227C-S

READ AT END／NOT AT END文は，乱アクセス又は動的アクセスのファイルに指定できません。

KCCC4229C-S

READ INVALID KEY／NOT INVALID KEY文は，順アクセスのファイルには指定できません。ファイルが相対ファイル又は索引ファイルの場合には，AT END／NOT AT END指定が必要です。

KCCC4230C-S

READ NEXT／PREVIOUS文は，索引ファイル又は相対ファイルの動的アクセス，及び順ファイル又はテキストファイルに指定できます。

KCCC4231C-S

READ KEY文は，索引ファイルの乱アクセス又は動的アクセスだけに指定できます。

KCCC4232C-S

画面入出力用および帳票出力用のSEND文には，FROM 一意名を指定しなければなりません。

KCCC4234C-S

画面入出力用および帳票出力用のSEND文には，WITH EMIを指定しなければなりません。

KCCC4235C-S

画面入出力用および帳票出力用のSEND文には，BEFORE RECEIVING および PAGE CONTROLは指定できません。

KCCC4237C-S

WRITE POSITIONING／INVALID KEY／NOT INVALID KEY文は，LINAGE句を指定したファイルに指定できません。

KCCC4238C-S【UNIX】

出力するレコード中にCHARACTER TYPE句が含まれるWRITE文で指定されたファイルのASSIGN句には，定数指定又はデータ名指定はできません。

KCCC4239C-S

このファイルに対するWRITE文には，POSITIONING指定を書かなければなりません。

KCCC4240C-S

DELETE INVALID KEY／NOT INVALID KEY文には，順アクセスのファイルを指定できません。

KCCC4242C-S

TRANSCEIVE文には，FOR OUTPUT WSが指定された通信記述名を指定できません。

KCCC4243C-S

THROUGHは指定できません。

KCCC4244C-S

画面（SCREEN）操作機能のACCEPT文の整数1に誤りがあります。

KCCC4245C-S

画面（SCREEN）操作機能のACCEPT文の整数2に誤りがあります。

KCCC4246C-W

このファイルに対するCLOSE文がありません。

KCCC4247C-S

画面（SCREEN）操作機能のACCEPT文の整数3に誤りがあります。

KCCC4248C-W

このファイルに対するOPEN文がありません。CLOSE文を実行しても成功しません。

KCCC4249C-S【PC】

CALL文又はINVOKE文で，BY REFERENCE／CONTENT／ATTRIBUTE／VALUEの後の一意名に誤りがあります。

KCCC4249C-S【UNIX】

CALL文又はINVOKE文で，BY REFERENCE／CONTENT／VALUEの後の一意名に誤りがあります。

KCCC4250C-S

CALL文でBY VALUEの後の一意名は部分参照できません。

KCCC4251C-S

CSVファイル入出力機能のREAD文で，一意名1は部分参照できません。

KCCC4252C-S

REWRITE INVALID KEY／NOT INVALID KEY文には，順ファイル，テキストファイル又は順アクセス法の相対ファイルを指定できません。

KCCC4253C-S

WRITE NOT INVALID KEY文には，順ファイルを指定できません。

KCCC4254C-W【PC】

START文のデータ名には，このファイルのRELATIVE KEY句，又はSYMBOLIC KEY句で指定したデータ名以外は指定できません。データ名を無視します。

KCCC4254C-W【UNIX】

START文のデータ名には，このファイルのRELATIVE KEY句で指定したデータ名以外は指定できません。データ名を無視します。

KCCC4255C-S

相対ファイルを指定したREAD／START文には指定できません。

KCCC4256C-W

このファイルに対してREAD文を使っているのに，OPEN文にINPUTもI-Oも指定されていません。READ文を実行しても成功しません。

KCCC4257C-W

このレコードが従属しているファイルに対してWRITE文を使っているのに，OPEN文にOUTPUT，I-O，EXTENDのどれも指定されていません。WRITE文を実行しても成功しません。

KCCC4258C-W

このレコードが従属しているファイルに対してREWRITE文を使っているのに，OPEN文にI-Oの指定がありません。REWRITE文を実行しても成功しません。

KCCC4259C-W

このファイルに対してREWRITE文を使っているのに，READ文がありません。REWRITE文を実行しても成功しません。

KCCC4260C-W

このファイルに対してSTART文を使っているのに，OPEN文にINPUTもI-Oも指定されていません。START文を実行しても成功しません。

KCCC4261C-W

このファイルに対してDELETE文を使っているのに，OPEN文にI-Oの指定がありません。DELETE文を実行しても成功しません。

KCCC4262C-W

このレコードが従属しているファイルに対してRELEASE文を使っているのに，SORT文にINPUT PROCEDUREの指定がありません。RELEASE文を実行すると異常終了します。

KCCC4263C-W

このファイルに対するSORT文の入力手続き中に，RELEASE文がありません。レコード件数0件で，SORT文を実行します。

KCCC4264C-W

このファイルに対してRETURN文を使っているのに，SORT文又はMERGE文にOUTPUT PROCEDUREの指定がありません。RETURN文を実行すると異常終了します。

KCCC4265C-W

このファイルに対するSORT文又はMERGE文の出力手続き中に，RETURN文がありません。レコード件数0件で，SORT文又はMERGE文を実行します。

KCCC4266C-W

このレコードが従属しているファイルに対してWRITE文を使っているのに，OPEN文にOUTPUT又はEXTENDの指定がありません。

KCCC4267C-S

CSVファイル入出力機能のWRITE文で，一意名1は部分参照できません。

KCCC4268C-S

RECORD KEY句のデータ名は，このファイルのレコード記述中に定義されていなければなりません。

KCCC4269C-S

ASSIGN句のデータ名1のサイズは，32,767バイトを超えてはいけません。

KCCC4270C-W

このファイルに対してDELETE文を使っているのに，READ文がありません。DELETE文を実行しても成功しません。

KCCC4271C-S

RELEASE文に指定されたレコードが従属するファイルにエラーがあります。

KCCC4272C-S

MERGE文は，宣言部内には指定できません。

KCCC4273C-S

SORT文は，宣言部内には指定できません。

KCCC4274C-S

SORT文のUSING又はGIVINGには，乱アクセスのファイルは指定できません。

KCCC4275C-S

MERGE文のUSING又はGIVINGには，乱アクセスのファイルは指定できません。

KCCC4276C-S

MERGE文のGIVINGに同じファイル名は指定できません。

KCCC4277C-S

MERGE文のUSINGに同一のファイルを指定できません。

KCCC4278C-S【PC】

RELATIVE KEY句，又はSYMBOLIC KEY句のデータ名は，このファイルのレコード記述中に定義されていてはいけません。

KCCC4278C-S【UNIX】

RELATIVE KEY句のデータ名は，このファイルのレコード記述中に定義されていてはいけません。

KCCC4279C-W

CHARACTERS指定のBLOCK CONTAINSの整数2が，レコード長の整数倍ではありません。

KCCC4280C-S

SORT文のGIVINGにLINAGE句のあるファイルは指定できません。

KCCC4281C-S

MERGE文のGIVINGにLINAGE句のあるファイルは指定できません。

KCCC4282C-S

SORT文又はMERGE文のGIVINGで指定したファイルは，ADVANCING又はPOSITIONING指定のWRITE文では指定できません。

KCCC4283C-S

*** 1 ***文のUSING又はGIVINGには，CSVファイルは指定できません。

KCCC4284C-S

LOCK MODE IS EXCLUSIVE指定をしたファイルにLOCK指定はできません。

KCCC4285C-W

このファイルに対するOPEN文がありません。UNLOCK文を実行しても成功しません。

KCCC4289C-S

UNLOCK文には整列併合用ファイルを指定できません。

KCCC4290C-S

GENERATE文で指定されている報告書名，又はデータ名がRD，又はTYPE句DEのデータ名で指定されていません。

KCCC4291C-W

この報告書又はデータ名に対してGENERATE文を使っているのに，OPEN文にOUTPUTもEXTENDも指定されていません。GENERATE文を実行しても成功しません。

KCCC4292C-S

報告書記述項のCONTROL句にデータ名を定義していません。又は，明細報告集団が二つ以上あります。又は，制御頭書き，明細報告集団，制御脚書きのどれも指定されていません。

KCCC4293C-S

INITIATE文で指定されている報告書名がRDで指定されていません。

KCCC4294C-W

この報告書に対してINITIATE文を使っているのに，OPEN文にOUTPUTもEXTENDも指定されていません。INITIATE文を実行しても成功しません。

KCCC4295C-S

TERMINATE文で指定されている報告書名がRDで指定されていません。

KCCC4296C-W

この報告書に対してTERMINATE文を使っているのに，OPEN文にOUTPUTもEXTENDも指定されていません。TERMINATE文を実行しても成功しません。

KCCC4297C-S

USE BEFORE REPORTINGの一意名は二重に指定できません。

KCCC4298C-S

USE BEFORE REPORTINGの一意名は報告集団でなければなりません。

KCCC4299C-S

USE BEFORE REPORTINGの一意名は明細報告集団以外でなければなりません。

KCCC4300C-S

親子集合ビュー名"*** 1 ***"は二重に指定できません。

KCCC4301C-S

親子集合ビュー名の個数が上限（2,000）を超えています。

KCCC4302C-S

RELATIVE 一意名は，4バイトの2進項目でなければなりません。

KCCC4303C-S

RELATIVE 整数は，0を除く-32,767〜32,767の値だけを指定できます。

KCCC4304C-S

RELATIVE 整数は，書き方1で記述している場合，-1と1〜32,767の値だけを指定できます。

KCCC4305C-S

INDEXED指定なしのFETCH／FIND文の探索条件中にKEYは指定できません。

KCCC4306C-S

探索条件に指定された選択条件の個数が，上限（255）を超えています。

KCCC4307C-S

一つの選択条件中の関係条件の個数が，上限（255）を超えています。

KCCC4308C-S

インデクス名を指定し，探索条件中にKEYを指定した場合には，構成要素ビュー名は指定できません。

KCCC4309C-S

インデクス名を指定し，探索条件中にKEYを指定した場合には，複数の関係条件をORで結合できません。

KCCC4310C-S

条件中にKEYを指定した関係条件と，KEYを指定していない関係条件を同時に指定できません。

KCCC4311C-S

書き方2で，レコードビュー名を省略した場合，INTO句が必要です。

KCCC4312C-S

DATA AREA句を指定した場合，レコードビュー名又はINTO句のどちらかが必要です。

KCCC4313C-S

探索条件の左辺又は右辺のどちらかには，構成要素ビュー名が必要です。

KCCC4314C-S

探索条件の組み合わせが誤っています。

KCCC4315C-S

データベース操作文を記述した場合，最外側のプログラム名に"CBLXDMSD"は指定できません。

KCCC4316C-S

FETCH文の書き方1，3，5又はFIND文の書き方1でLASTを指定した場合，INDEXED指定が必要です。

KCCC4317C-S

探索条件にレコードビュー名は指定できません。

KCCC4318C-S

サブスキーマ節が記述されていないプログラムにXDM/SD文を記述できません。

KCCC4319C-S

FETCH文でNEXT／PRIORとADVANCINGを同時に指定することはできません。

KCCC4320C-S

埋め込みSQL文，埋め込みSQL開始宣言又は埋め込みSQL終了宣言の出現位置に誤りがあります。

KCCC4321C-S

SUPPRESS文は使用できません。

KCCC4322C-S

カーソル名"*** 1 ***"に対応するOPEN文がありません。

KCCC4323C-S

埋め込みSQL終了宣言がありません。

KCCC4324C-S

SQL文名"*** 1 ***"に対応するPREPARE文がありません。

KCCC4325C-S

コネクション名"*** 1 ***"に対応するCONNECT文がありません。

KCCC4326C-S

ブール式が何も書かれていません。

KCCC4327C-S

カーソル名"*** 1 ***"は動的SQL用として宣言されていません。

KCCC4331C-S

ブール式中のブール項目やブール定数の長さは，すべて等しくなければなりません。

KCCC4333C-S

ブール式中には，ブール項目，ブール定数，ALLブール定数又は表意定数ZEROだけを指定できます。

KCCC4334C-S【PC】

OLE2オートメーションインタフェース機能のINVOKE文で，NULLに対してCREATEOBJメソッドを呼び起こすことはできません。

KCCC4335C-S【PC】

OLE2オートメーションインタフェース機能のINVOKE文で，定数6又は定数7に誤りがあります。

KCCC4336C-S【PC】

OLE2オートメーションインタフェース機能のINVOKE文で，BY VALUEにLENGTH OF 一意名は指定できません。

KCCC4337C-S【PC】

OLE2オートメーションインタフェース機能のINVOKE文で，定数5に誤りがあります。

KCCC4338C-S【PC】

OLE2オートメーションインタフェース機能のINVOKE文で，定数4又は定数8に誤りがあります。

KCCC4355C-I

中間結果のけた数が30けたを超えたので，30けたに補正します。

KCCC4356C-I【PC】

中間結果のけた数がMIOS7 COBOL85と異なります。

KCCC4359C-S

OCCURS DEPENDING ON句は，CHARACTER TYPE句の指定された集団項目には，指定できません。

KCCC4360C-I

結果項目の小数けた数が，計算結果の小数けたよりも大きいか等しくなっています。ROUNDED指定を無視します。

KCCC4363C-W

結果項目が浮動小数点項目の場合，ROUNDEDを指定できません。ROUNDED指定を無視します。

KCCC4365C-I

けたあふれは発生しないのでON SIZE ERROR指定を無視します。

KCCC4366C-W

結果項目が浮動小数点項目の場合，ON SIZE ERRORおよびNOT ON SIZE ERRORを指定できません。ON SIZE ERROR指定は無視します。NOT ON SIZE ERROR指定は書かれたとおりに翻訳します。

KCCC4367C-S

REMAINDER指定のあるDIVIDE文の作用対象には，浮動小数点形式データを指定できません。

KCCC4368C-S

除数に0又はZEROを指定できません。

KCCC4380C-W

-StdVersion,1オプション指定時，BEFORE ADVANCING指定のあるWRITE文と，ADVANCING指定のないWRITE文とを同時に使用してはいけません。BEFORE ADVANCING 1 LINEを仮定します。

KCCC4381C-W

-StdVersion,1オプション指定時，AFTER ADVANCING指定のあるWRITE文と，ADVANCING指定のないWRITE文とを同時に使用してはいけません。AFTER ADVANCING 1 LINEを仮定します。

KCCC4382C-W

-StdVersion,1オプション指定時，ADVANCING指定のないWRITE文と，BEFORE ADVANCING指定，及びAFTER ADVANCING指定のあるWRITE文を同時に使用してはいけません。BEFORE ADVANCING 1 LINEを仮定します。

KCCC4383C-S

WRITE〜ADVANCING指定，WRITE〜POSITIONING指定，及びWRITE〜INVALID指定を同時に使用してはいけません。

KCCC4384C-I

LINAGE句のあるファイルに対してADVANCING指定なしのWRITE文は，AFTER ADVANCING 1 LINEを仮定します。

KCCC4385C-W

-StdVersion,1オプションを指定していないとき，ADVANCING指定なしのWRITE文とADVANCING指定ありのWRITE文とを同時に使用してはいけません。AFTER ADVANCING 1 LINEを仮定します。

KCCC4400C-W

PICTURE文字列にSがない場合，VALUE句の定数に符号を付けてはいけません。定数を絶対値で扱います。

KCCC4401C-W

VALUE句のけた数は，その項目に対するPICTURE句のけた数より大きくてはいけません。定数の上位けたを使います。

KCCC4402C-S

VALUE句のブール定数のけた数は，その項目に対するPICTURE句のけた数より大きくてはいけません。

KCCC4403C-S

PICTURE句の文字列にPがある場合，VALUE句のPに対応する位置には0を指定しなければなりません。

KCCC4404C-S

VALUE句のけた数は，その項目に対するPICTURE句のけた数より大きくてはいけません。

KCCC4405C-W

VALUE句で指定した定数が，その項目のサイズを超えています。上位けたを切り捨てて格納します。

KCCC4406C-S【UNIX】

日本語EUC環境下で，-Switchオプション指定時，又はPROGRAM COLLATING SEQUENCE句指定時には，比較条件に半角かたかなを含むALL 英数字定数は指定できません。

KCCC4407C-S

-UniObjGenオプション指定時，16進英数字定数と英数字定数及び16進日本語文字定数と日本語文字定数を連結できません。

KCCC4408C-S【PC】

-UniObjGenオプション指定時，OLE2オートメーションインタフェース機能の構文に，用途がNATIONALの項目，用途がNATIONALの項目を従属項目として含む集団項目，日本語文字定数及び16進日本語文字定数は指定できません。

KCCC4421C-W

英数字項目から数字項目又は数字編集項目への転記では，英数字項目のけた数は18けた以内でなければなりません。送り出し側作用対象の上位けたを切り捨てます。

KCCC4422C-W

英数字項目から数字項目または数字編集項目への転記では，英数字項目のけた数は38けた以内でなければなりません。送り出し側作用対象の上位けたを切り捨てます。

KCCC4423C-I

-DigitsTruncオプションを適用します。2進項目への転記で送り出し側作用対象のけた数が，受け取り側作用対象のけた数より大きくなっています。送り出し側作用対象の上位けたを切り捨てます。

KCCC4424C-S

送り出し側作用対象のけた数が，受け取り側作用対象のけた数より大きくなっています。有効けた切り捨ての例外が発生しました。

KCCC4425C-I

送り出し側作用対象のけた数が，受け取り側作用対象のけた数より大きくなっています。送り出し側作用対象の右側を切り捨てます。

KCCC4426C-I

送り出し側作用対象のけた数が，受け取り側作用対象のけた数より大きくなっています。送り出し側作用対象の左側を切り捨てます。

KCCC4427C-I

送り出し側作用対象のけた数が，受け取り側作用対象のけた数より大きくなっています。

KCCC4428C-I

送り出し側作用対象のけた数が，受け取り側作用対象のけた数より大きくなっています。送り出し側作用対象の上位けたを切り捨てます。

KCCC4429C-I【UNIX】

2進項目から10進項目への転記において，送り出し側作用対象に格納できる最大けた数が，受け取り側作用対象のけた数より大きくなっています。送り出し側作用対象の上位けたを切り捨てます。

KCCC4430C-W

数字項目から英数字（編集）項目への転記では，数字項目は整数項目でなければなりません。送り出し側作用対象を英数字項目とみなします。

KCCC4431C-W

数字項目から日本語（編集）項目への転記では，数字項目は整数項目でなければなりません。送り出し側作用対象を英数字項目とみなします。

KCCC4432C-W

-H8Switchオプションを適用します。送り出し側作用対象を英数字項目とみなします。

KCCC4433C-S

転記での作用対象の組み合わせが誤っています。

KCCC4436C-S

数字項目又は数字編集項目への転記では，定数に数字以外の文字を指定できません。

KCCC4437C-S

一意名1に，連絡節で定義したLIMIT指定のない動的長基本項目は指定できません。

KCCC4438C-S

一意名2に，連絡節で定義したLIMIT指定のない動的長基本項目は指定できません。

KCCC4440C-I

-DigitsTruncオプションを適用します。2進項目への転記で送り出し側作用対象（定数）の整数けたが，受け取り側作用対象の整数けたより大きくなっています。送り出し側作用対象の上位けたを切り捨てます。

KCCC4441C-I

-CompatiV3オプションが-IntResult,DecFloat40オプションと同時に指定されました。算術式，算術文に対する-CompatiV3オプションの仕様は無効となります。

KCCC4442C-W

-H8Switchオプションを適用します。送り出し側作用対象（定数）を英数字定数とみなします。

KCCC4449C-W

送り出し側作用対象と受け取り側作用対象が，重複しています。

KCCC4451C-S

英字検査の作用対象の項類が誤っています。

KCCC4452C-S

字類検査の作用対象が誤っています。

KCCC4453C-S

数字検査の作用対象が誤っています。

KCCC4454C-S

ブール検査の作用対象が誤っています。

KCCC4456C-S

比較条件の組み合わせが誤っています。又は，算術式に変数が含まれていません。

KCCC4457C-S

英小文字検査の作用対象が誤っています。

KCCC4459C-S

指標比較の作用対象には，小数けたのある項目を指定できません。

KCCC4460C-S

指標比較の作用対象の組み合わせが誤っています。

KCCC4461C-S

指標名と定数の比較の組み合わせが誤っています。

KCCC4462C-S

データ項目とデータ項目の比較の組み合わせが誤っています。

KCCC4465C-W

英数字項目と数字項目の比較に，-H8Switchオプションを適用します。数字項目を英数字項目とみなします。

KCCC4466C-S

英大文字検査の作用対象が誤っています。

KCCC4468C-S

データ項目と定数の比較の組み合わせが誤っています。

KCCC4473C-W

浮動小数点数字項目を英数字項目に転記してはいけません。浮動小数点数字項目を英数字項目とみなします。

KCCC4476C-W

浮動小数点数字定数を英数字項目に転記してはいけません。定数を内部浮動小数点形式に変換後，英数字項目とみなして転記します。

KCCC4479C-S

比較条件の左辺又は右辺がブール定数の場合，左辺と右辺のサイズは等しくなければなりません。

KCCC4480C-S

比較条件の左辺又は右辺がブール項目の場合，左辺と右辺のサイズは等しくなければなりません。

KCCC4481C-S

SET文の送り出し側作用対象（定数）には，正の整数を指定します。

KCCC4482C-S

SET文の作用対象の組み合わせが誤っています。

KCCC4483C-S

ADDRESS OFで修飾付けした一意名は，01レベル又は77レベルのデータ項目でなければなりません。

KCCC4490C-S

SET文で送り出し側作用対象の定数の有効けた数は10けた以内です。

KCCC4491C-S

SET文で送り出し側作用対象の定数の有効けた数は9けた以内です。

KCCC4492C-S

比較条件の左辺，及び右辺がブール項目の場合，比較演算子には=又はNOT =だけが使えます。

KCCC4493C-S【PC】

比較条件の左辺，及び右辺がOLEオブジェクト参照データ項目又はバリアントデータ項目の場合，比較演算子には=又はNOT =だけが使えます。

KCCC4494C-W

数字定数から英数字（編集）項目への転記では，数字定数は整定数でなければなりません。定数を英数字定数とみなします。

KCCC4495C-S

浮動小数点数字定数が，最小値より小さくなっています。

KCCC4496C-S

浮動小数点数字定数が，最大値より大きくなっています。

KCCC4497C-S

負の整数をアドレス項目／アドレスデータ項目へ転記してはいけません。

KCCC4498C-S

16進英数字定数の長さは，対応するデータ項目の長さと等しくなければなりません。

KCCC4499C-W

数字定数から日本語（編集）項目への転記では，数字定数は整定数でなければなりません。数字定数を英数字定数とみなします。

KCCC4500C-S

通信記述名と通信文の組み合わせに誤りがあります。

KCCC4504C-S

EXTERNAL句の指定のあるファイルに関連するデータ名に，EXTERNAL句が指定されていません。

KCCC4512C-S

画面入出力用の通信文の書き方に誤りがあります。

KCCC4520C-S

DISPLAY文又はERASE（ATTRIBUTE）文以外で"*** 1 ***"を参照できません。

KCCC4521C-S

フィールド状態条件で指定する一意名は，画面節（WINDOW SECTION）で定義したものでなければなりません。

KCCC4522C-S

一意名は，基本項目の名前でなければなりません。

KCCC4523C-S

一意名は，画面節（WINDOW SECTION）で定義されていて，かつ固定長集団項目，外部10進項目，数字編集項目，英字項目，英数字項目，英数字編集項目，日本語項目又は日本語編集項目のどれかでなければなりません。

KCCC4524C-S

集団項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC4525C-S

FIRST FIELD句のデータ名は，入力フィールド又は入出力フィールドでなければなりません。

KCCC4526C-S

FIRST FIELD句のデータ名は，ACCEPT文又はREPLY文で指定した一意名に含まれるフィールドでなければなりません。

KCCC4527C-S

データ名は，画面節（WINDOW SECTION）で定義されている，01レベル又は77レベルのデータ項目でなければなりません。

KCCC4528C-S

THROUGH指定に指定するデータ名2は，データ名1より後に定義されたものでなければなりません。

KCCC4529C-S

REPLY〜UPONの直後に書かれたものが，WINDOW又は呼び名ではありません。

KCCC4530C-S

呼び名がWINDOWに関係付けた名前になっていません。

KCCC4531C-S

データ名は，画面節（WINDOW SECTION）で定義された01レベルのデータ項目でなければなりません。

KCCC4532C-S

REPLY文の整数1又は整数2の範囲は，1〜*** 1 ***でなければなりません。

KCCC4533C-S

REPLY文の整数3又は整数4の範囲は，1〜*** 1 ***でなければなりません。

KCCC4534C-S

REPLY文の整数2は整数1の値より大きくなければなりません。

KCCC4535C-S

REPLY文の整数4は整数3の値より大きくなければなりません。

KCCC4536C-S

REPLY文のHELPに指定するデータ名は，整数項目だけを指定できます。

KCCC4537C-S

一意名の記述項は，自分自身と上位，及び下位の記述項にRULE LINE IS TABLE句を含んではいけません。

KCCC4539C-S

整数の値は，0〜24でなければなりません。

KCCC4540C-S

機能名か呼び名は，PF1〜PF24に関係付けた名前でなければなりません。

KCCC4541C-S

同一のデータ名を複数のUSE WINDOW文で同時に指定できません。又は，一つのUSE WINDOW文で同じデータ名を重複して指定できません。

KCCC4542C-S

宣言部では，USE FOR WINDOW節以外の節でREPLY文，又は画面機能のACCEPT文は指定できません。

KCCC4543C-I

宣言部では，USE FOR WINDOW節のREPLY文，又は画面機能のACCEPT文の後にある文に実行の制御が渡ることはありません。

KCCC4544C-S

USE WINDOW文に指定されたデータ名は，入力フィールド又は入出力フィールドとして定義された項目でなければなりません。

KCCC4545C-S

USE FOR WINDOWの後が画面節（WINDOW SECTION）で定義したデータ名，呼び名又はPF1〜PF24のどれでもありません。

KCCC4546C-S

USE WINDOW文で指定する機能名は，PF1〜PF24でなければなりません。

KCCC4547C-W

"*** 1 ***"は二重に指定できません。

KCCC4548C-S

画面節（WINDOW SECTION）で定義したデータ名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC4549C-S

一意名は，画面節（WINDOW SECTION）で定義した01〜49レベルのデータ項目でなければなりません。また，PICTURE句のない基本項目，及びPICTURE句のない基本項目だけを持つ集団項目は指定できません。

KCCC4550C-S

一意名は，画面節（WINDOW SECTION）で定義した01〜49レベルのデータ項目でなければなりません。

KCCC4551C-S

同一のPFキーを複数のUSE WINDOW文で同時に指定できません。

KCCC4552C-S

USE WINDOW文は，データ名だけを複数個指定できます。

KCCC4553C-S

EXIT USE文は，USE （FOR WINDOW）手続き内だけで指定できます。

KCCC4554C-I

EXIT USE文の後にある文に実行の制御が渡ることはありません。

KCCC4555C-S

宣言部分の節からほかの宣言部分の節や段落，及び手続き部の節や段落を参照できません。

KCCC4556C-S

DISPLAY文の書き方に誤りがあります。

KCCC4557C-S

一意名は，画面節（WINDOW SECTION）で定義した01〜49レベル又は77レベルのデータ項目でなければなりません。

KCCC4558C-S

WINDOW SECTIONによる画面操作機能とSCREEN SECTIONによる画面操作機能は同時に指定してはいけません。

KCCC4559C-S

同じ句は二重に指定できません。又は，表示色，HIGH-INTENSITY句，LOW-INTENSITY句及びSECRET句を同時に指定することはできません。

KCCC4560C-S

INVOKE文の書き方に誤りがあります。

KCCC4563C-S

APPLY FORMS-OVERLAY句の一意名は，このファイルのレコード記述中に定義されていてはいけません。

KCCC4564C-S

APPLY FORMS-OVERLAY句の一意名には，8バイトの英字項目，英数字項目，または字類が英数字の固定長集団項目だけを指定できます。

KCCC4565C-S

CHARACTER TYPE句の指定がある項目を含むレコード中にREDEFINES句は指定できません。

KCCC4567C-S

CHARACTER TYPE句の指定がある項目を含むレコード中にDISPLAY／NATIONAL以外のUSAGE句は指定できません。

KCCC4568C-S【PC】

出力するレコード中にCHARACTER TYPE句が含まれるWRITE文は，順ファイル又はテキストファイル以外には指定できません。

KCCC4568C-S【UNIX】

出力するレコード中にCHARACTER TYPE句が含まれるWRITE文は，順ファイル以外には指定できません。

KCCC4571C-S

強く型付けされた項目は部分参照できません。

KCCC4572C-S

強く型付けされた項目は比較の作用対象に指定できません。

KCCC4573C-S

適合するインタフェースの仮引数，又は返却項目が強く型付けされた集団項目は型が適合しなければなりません。

KCCC4574C-S

強く型付けされた集団項目，又はオブジェクト参照データ項目にEXTERNAL句は指定できません。

KCCC4576C-S

強く型付けられた集団項目にVALUE句は指定できません。

KCCC4577C-S

仮引数又は対応する実引数が強く型付けされた集団項目は型が適合しなければなりません。

KCCC4578C-S

受け取り側作用対象又は送り出し側作用対象のどちらかが強く型付けされた集団項目の場合は型が適合しなければなりません。

KCCC4579C-S

一意名に強く型付けされた集団項目は指定できません。

KCCC4580C-S

CORRESPONDING指定の一意名は英数字集団項目，または強く型付けされた集団項目，かつレベル番号は66以外でなければなりません。

KCCC4581C-S【PC】

BY REFERENCE/BY ATTRIBUTEに指定された一意名に強く型付けされた集団項目，又はオブジェクト参照データ項目を指定できません。

KCCC4581C-S【UNIX】

BY REFERENCEに指定された一意名に強く型付けされた集団項目，又はオブジェクト参照データ項目を指定できません。

KCCC4582C-S

受け取り側作用対象が強く型付けされた集団項目の場合，受け取り側作用対象と送り出し側作用対象の型が適合しなければなりません。

KCCC4583C-S

READ文のINTOで指定した一意名が強く型付けされた集団項目の場合のレコード領域は一意名の従属データ及び一意名と同じ型に強く型付けされた別名の集団項目以外指定できません。

KCCC4584C-S

RETURN文のINTOで指定した一意名が強く型付けされた集団項目の場合のレコード領域は一意名の従属データ及び一意名と同じ型に強く型付けされた別名の集団項目以外指定できません。

KCCC4585C-S

STRING文のINTOで指定した一意名に強く型付けされた集団項目は指定できません。

KCCC4587C-S

INVOKE文のRETURNINGで指定した一意名に強く型付けされた集団項目は指定できません。

KCCC4588C-S

SET文の受け取り側作用対象に強く型付けされた集団項目は指定できません。

KCCC4589C-S

CSVファイルには，WRITE ADVANCING文で呼び名を指定できません。

KCCC4590C-S

宣言手続きの中から手続き部分の手続きは参照できません。

KCCC4591C-S

USE文に関連する手続き名を，ほかの宣言節中，又は手続き部分の手続き中で参照できるのはPERFORM文によってだけです。

KCCC4600C-W

PICTURE句の文字列中に文字Pを含んでいない整数項目でなくてはなりません。

KCCC4601C-W

CANCEL文に同一プログラム，又は同レベルのプログラムのプログラム名は指定できません。翻訳単位外のプログラム名として扱います。

KCCC4602C-S

部分参照の括弧中に書かれた数値が限界値（1,073,741,823）を超えています。

KCCC4603C-S

部分参照の括弧中に書かれた数値が限界値（16,777,215）を超えています。

KCCC4604C-S

部分参照付けできない項目に部分参照付けがあります。

KCCC4605C-S

"WRITE〜FROM 一意名"の一意名にCHARACTER TYPE句が指定されている場合，部分参照できません。

KCCC4606C-S

部分参照の括弧中に書かれた数値が限界値（65,535）を超えています。

KCCC4607C-S

部分参照の位置及び長さには，0又はZEROを指定できません。

KCCC4608C-S【PC】

選択対象がブール式，OLEオブジェクト参照データ項目又はバリアントデータ項目の場合，THROUGHを指定できません。

KCCC4608C-S【UNIX】

選択対象がブール式の場合，THROUGHを指定できません。

KCCC4609C-S

数字定数には符号を指定できません。

KCCC4610C-S

部分参照の括弧中に書かれた数値が限界値（1,073,741,799）を超えています。

KCCC4611C-S

参照する部分がデータ項目の領域を超えています。

KCCC4612C-S

参照する領域が可変長項目の最大領域を超えています。

KCCC4613C-S

部分参照の最左端位置または長さが限界値（16,777,191）を超えています。

KCCC4615C-W

EXIT PROGRAM文は，一連の無条件文の最後でなければなりません。

KCCC4617C-S

部分参照の位置，及び長さには，負の数値を指定できません。

KCCC4620C-S

EXIT PROGRAM文が，GLOBAL指定の宣言手続き中に書かれています。

KCCC4621C-S

GOBACK文が，GLOBAL指定の宣言手続き中に書かれています。

KCCC4622C-W

GOBACK文が，GLOBAL指定の宣言手続き中に書かれています。

KCCC4631C-S

オブジェクト参照データ項目を従属項目に持つ，強く型付けされた集団項目の比較に使える演算子はEQUAL TO，NOT EQUAL TO，=又はNOT =だけです。

KCCC4632C-S

DATA AREA/INTO/USINGで指定したデータ名に強く型付けされた集団項目は指定できません。

KCCC4634C-S

画面操作機能のDISPLAY文の一意名に強く型付けされた集団項目は指定できません。

KCCC4635C-S

ADDRESS OF 一意名に強く型付けされた集団項目の従属項目は指定できません。

KCCC4636C-S

ADDRESS OF 一意名に強く型付けされた集団項目は指定できません。

KCCC4657C-S

SEARCH ALL文にはWHEN指定を一度しか指定できません。

KCCC4660C-S

呼び名が外部スイッチに関係付けられた名前になっていません。

KCCC4670C-W

一意名7の有効けた数を超えた文字列を指定しています。

KCCC4671C-S

CSV句が指定されたファイルを開くとき，指定できるモードは入力，出力，拡張だけです。

KCCC4672C-S

一意名1又は一意名1に従属する基本項目は，ブール項目を除く，用途がDISPLAY／NATIONALの項目でなければなりません。

KCCC4673C-S

CSV句が指定されたファイルに，WRITE〜ADVANCING PAGE指定は書けません。

KCCC4674C-S

AT EOP／NOT AT EOP指定のWRITE文は，順ファイル又はテキストファイルにだけ指定できます。

KCCC4675C-S

一意名1又は一意名1に従属する項目にCHARACTER TYPE句は指定できません。

KCCC4676C-S

CSV句が指定されたファイルの"WRITE〜FROM"に定数は指定できません。

KCCC4700C-S

USE手続きの実行が終了する前に，そのUSE手続きを再実行させる可能性のある文があります。

KCCC4701C-W

USE手続きの実行が終了する前に，そのUSE手続きを再実行させる可能性のある文があります。

KCCC4750C-S

一意名1の用途がNATIONALのとき，用途がNATIONALの基本項目でなければなりません。

KCCC4751C-S

一意名1の用途がNATIONALでないとき，用途がDISPLAYの基本項目でなければなりません。

KCCC4752C-S

日本語文字定数は，一意名1の用途がNATIONALのときだけ指定できます。

KCCC4753C-S

英数字定数は，一意名1の用途がDISPLAYのときだけ指定できます。

KCCC4754C-S

一意名3の用途がNATIONALのとき，定数は日本語文字定数でなければなりません。

KCCC4755C-S

一意名3の用途がDISPLAYのとき，定数は英数字定数でなければなりません。

KCCC4756C-S

一意名3の用途がNATIONALのとき，用途がNATIONALの基本項目でなければなりません。

KCCC4757C-S

一意名3の用途がDISPLAYのとき，用途がDISPLAYの基本項目でなければなりません。

KCCC4758C-S

一意名1の用途がNATIONALの場合，定数は日本語文字定数又は表意定数SPACEでなければなりません。

KCCC4759C-S

一意名1の用途がDISPLAYの場合，定数は英数字定数又はALLで始まらない表意定数でなければなりません。

KCCC4760C-S

一意名1の用途がNATIONALの場合，一意名2，3，4，及び5は用途がNATIONALのデータ項目でなければなりません。

KCCC4761C-S

一意名1の用途がDISPLAYの場合，一意名2，3，4，及び5は用途が英数字のデータ項目でなければなりません。

KCCC4762C-S

REPLACING／CONVERTING指定のあるINSPECT文の一意名1に，関数一意名は指定できません。

KCCC4763C-S

-JPN,V3JPNオプション指定時，一意名3の用途がNATIONALの場合，定数は日本語文字定数又は表意定数SPACEでなければなりません。

KCCC4764C-S

-JPN,V3JPNオプション指定時，一意名1の用途がNATIONALの場合，定数は日本語文字定数又は表意定数SPACEでなければなりません。

KCCC4771C-S

HiRDBによる索引編成ファイル入出力機能で，START文にレコードキーの長さより小さいデータ名は指定できません。

KCCC4772C-S

READ PREVIOUS文にはRDBファイルを指定できません。

KCCC4773C-S

RDBファイルに対するROLLBACK文には，WITH STOPPINGは指定できません。

KCCC4795C-S

英数字編集型である"*** 1 ***"関数は指定できません。

KCCC4796C-S

数字編集型である"*** 1 ***"関数は指定できません。

KCCC4797C-S

日本語編集型である"*** 1 ***"関数は指定できません。

KCCC4799C-S

内部ブール型である"*** 1 ***"関数は指定できません。

KCCC4800C-S

数字型である"*** 1 ***"関数は指定できません。

KCCC4801C-S

英数字型である"*** 1 ***"関数は指定できません。

KCCC4802C-S

整数型である"*** 1 ***"関数は指定できません。

KCCC4803C-S

アドレス型である"*** 1 ***"関数は指定できません。

KCCC4804C-S【PC】

OLEオブジェクト参照データ型である"*** 1 ***"関数は指定できません。

KCCC4805C-S【PC】

バリアントデータ型である"*** 1 ***"関数は指定できません。

KCCC4806C-S

ブール項目を返す"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC4807C-S

指標データ項目を返す"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC4808C-S

日本語文字データを返す"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC4809C-S

オブジェクト参照データ項目を返す"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC4810C-S

"*** 1 ***"関数の引数は一つでなければなりません。

KCCC4811C-S

"*** 1 ***"関数の引数は二つでなければなりません。

KCCC4812C-S

引数が指定できない"*** 1 ***"関数には，引数を指定できません。

KCCC4813C-S

引数が一つ以上必要な"*** 1 ***"関数に，引数が指定されていません。

KCCC4814C-S

"*** 1 ***"関数の引数は一つ又は二つでなければなりません。

KCCC4815C-S

"*** 1 ***"関数の引数は二つ以上でなければなりません。

KCCC4816C-S

"*** 1 ***"関数に二つ以上の引数は指定できません。

KCCC4818C-S

ポインタ型である"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC4819C-S

国別文字型である"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC4823C-S

"*** 1 ***"関数の引数は，数字型と整数型が混在する場合を除いて，すべて同じ字類項目でなければなりません。

KCCC4824C-S

-CompatiV3オプション，-JPN,Alnumオプション，-JPN,V3JPNオプション指定時，LENGTH関数の引数に，日本語項目，日本語編集項目又は日本語文字定数は指定できません。

KCCC4830C-S

"*** 1 ***"関数の引数の範囲は，-1〜+1でなければなりません。

KCCC4831C-S

"*** 1 ***"関数の引数の値は，0以上でなければなりません。

KCCC4832C-S

"*** 1 ***"関数の引数の値は，文字の照合順序の範囲を超えてはいけません。

KCCC4833C-S

"*** 1 ***"関数の引数の値は，1以上でなければなりません。

KCCC4834C-S

"*** 1 ***"関数の引数の値は，0より大きくなければなりません。

KCCC4835C-S

"*** 1 ***"関数の引数に0又はZEROを指定できません。

KCCC4836C-S

"*** 1 ***"関数の引数の値は，-1より大きくなければなりません。

KCCC4837C-S

"*** 1 ***"関数の引数の範囲は，0〜32,767でなければなりません。

KCCC4838C-S

"*** 1 ***"関数の引数の範囲は，1〜3,067,671でなければなりません。

KCCC4840C-S

"*** 1 ***"関数に指定された引数だけでは，関数の属性が確定できません。

KCCC4842C-S

"*** 1 ***"関数に指定された引数の年，月，日の組み合わせが正しくありません。

KCCC4844C-S

"*** 1 ***"関数に指定された引数の年，日の組み合わせが，正しくありません。

KCCC4845C-S

"*** 1 ***"関数の引数が形式にあっていません。

KCCC4846C-S

"*** 1 ***"関数の引数の範囲は，0〜19でなければなりません。

KCCC4847C-S

可変長集団項目型である"*** 1 ***"関数は指定できません。

KCCC4848C-S

字類が英数字の固定長集団項目型である"*** 1 ***"関数は指定できません。

KCCC4850C-S

"*** 1 ***"関数の引数は1文字でなければなりません。

KCCC4851C-S

"*** 1 ***"関数の引数は1文字以上でなければなりません。

KCCC4852C-S

"*** 1 ***"関数の引数の有効けた数は，8けたを超えてはいけません。

KCCC4853C-S

"*** 1 ***"関数の引数の有効けた数は，7けたを超えてはいけません。

KCCC4857C-S

関数名に誤りがあります。

KCCC4870C-S

TRIM関数の引数の書き方に誤りがあります。または，引数に続く語がLEADINGでもTRAILINGでもありません。

KCCC4871C-S

"*** 1 ***"関数の引数に部分参照は指定できません。

KCCC4872C-S【PC】

-DynamicLink,Callオプション指定時，COMPUTE文の定数にSTDCALL呼び出し規約のプログラム名は指定できません。

KCCC4873C-S

CALL文のBY CONTENTの一意名に，連絡節で定義したLIMIT指定がない動的長基本項目は指定できません。

KCCC4874C-S

CSVファイル入出力機能のACCEPT文またはDISPLAY文の一意名に，GROUP-USAGE句がある集団項目は指定できません。

KCCC4875C-S

CSVファイル入出力機能のWRITE文のFROMに指定した一意名に，GROUP-USAGE句がある集団項目は指定できません。

KCCC4876C-S

CSVファイル入出力機能のREAD文のINTOに指定した一意名に，GROUP-USAGE句がある集団項目は指定できません。

KCCC4877C-S

画面機能のACCEPT文またはDISPLAY文の一意名に，GROUP-USAGE句がある集団項目は指定できません。

KCCC4899C-S

-JPN,V3JPNオプション指定時，"*** 1 ***"関数の引数には，日本語のデータ項目，日本語の関数一意名，日本語のオブジェクトプロパティ，および日本語文字定数は指定できません。

KCCC4900C-S

特殊レジスタは指定できません。

KCCC4902C-S

アドレス演算のCOMPUTE文の受け取り側作用対象にはアドレス名又はアドレスデータ項目だけを指定できます。

KCCC4903C-S

作業場所節のEXTERNAL句指定のデータ名は，CALL文又はCANCEL文の外部プログラム名には指定できません。

KCCC4904C-S

COMPUTE文のFUNCTION ADDR関数に同一翻訳単位内のプログラムは指定できません。

KCCC4905C-S

アドレス演算のCOMPUTE文の右辺に誤りがあります。

KCCC4906C-S

CALL文で指定された外部プログラムは指定できません。

KCCC4907C-S

-Main,Systemオプション指定時，最外プログラムの先頭の引数は，BY VALUE指定でなければなりません。

KCCC4908C-S

アドレス演算のCOMPUTE文では，左辺に複数個の項目を指定してはいけません。

KCCC4909C-S

ENTRY文は，内側プログラム，および内側プログラムを含むプログラムに指定できません。

KCCC4910C-S

ENTRY文で指定された英数字定数が，プログラム名の規則に違反しています。プログラム名に書ける文字は英字，数字，ハイフン，下線，#，@，及び¥です。

KCCC4911C-S

ENTRY文の入口名"*** 1 ***"がプログラム名と同じです。

KCCC4912C-S

ENTRY文の入口名"*** 1 ***"が，ほかのENTRY文にも存在します。

KCCC4913C-S

一意名が数字項目の場合，定数は，符号なしの1けたの整数，又は表意定数のZEROでなければなりません。

KCCC4914C-W

EXAMINE文中に指定された定数は，符号があってはなりません。

KCCC4915C-W

TRANSFORM文中の一意名1に外部10進項目が指定されています。

KCCC4916C-S

TRANSFORM文中のFROMとTOに続く一意名のけた数は，256けた以内でなければなりません。

KCCC4917C-S

TRANSFORM文中のFROMとTOに続く定数は，英数字定数又はALL定数以外の表意定数でなければなりません。

KCCC4918C-S

TRANSFORM文中のFROMとTOに続く一意名，又は定数の長さが一致していません。

KCCC4919C-S

ENTRY文は，宣言部分に指定できません。

KCCC4920C-S

TRANSFORM文中の定数3の長さは1文字でなければなりません。

KCCC4921C-S

一意名が英字項目の場合，定数は，1文字からなる英数字定数，又は表意定数のSPACEでなければなりません。

KCCC4922C-S

手続き部見出しのUSING／RETURNING，ENTRY文のUSINGに指定したデータ名，または，SET文で受け取り側作用対象に指定したADDRESS OF データ名のどちらにも指定されていないデータ名は，手続き部で参照できません。

KCCC4923C-S

-Main,Systemオプション指定時，最外プログラムの第1引数（BY VALUE指定）は，5〜9けたの2進項目でなければなりません。

KCCC4924C-S

-Main,Systemオプション指定時，最外プログラムの第2引数（BY VALUE指定）は，アドレスデータ項目でなければなりません。

KCCC4925C-S

メインプログラムに指定したPROCEDURE DIVISION RETURNING データ名は，8バイトを超えてはいけません。

KCCC4930C-S

画面項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC4931C-S

出力フィールドだけの画面項目に対し，ACCEPT文は指定できません。

KCCC4932C-S

AT指定に指定する一意名には，4けた又は6けたの符号なし外部10進整数項目だけを指定できます。

KCCC4933C-S

AT指定に指定する整数は，4けた又は6けたでなければなりません。

KCCC4934C-S

ACCEPT文のLINE句又はCOLUMN句に指定する一意名は整数項目でなければなりません。

KCCC4935C-S

入力フィールドだけの画面項目に対し，DISPLAY文は指定できません。

KCCC4936C-S

DISPLAY文のLINE句又はCOLUMN句に指定する一意名は整数項目でなければなりません。

KCCC4937C-S

画面操作機能のACCEPT文には，ACCEPT〜FROMの呼び名，機能名は指定できません。

KCCC4938C-S

画面操作機能のDISPLAY文には，DISPLAY〜UPONの呼び名，WITH NO ADVANCING，およびIN DATA DUMPは指定できません。

KCCC4939C-S

画面名を指定したときには，ほかの画面名，一意名又は定数は指定できません。

KCCC4940C-S

画面操作機能の画面名には，部分参照は書けません。

KCCC4941C-S

画面操作機能の一意名には，部分参照は書けません。

KCCC4942C-S

画面操作機能の一意名には，OCCURS句を含む集団項目は指定できません。

KCCC4943C-W

プログラム名の長さが*** 1 ***バイトを超えています。先頭の*** 1 ***バイトだけを採用します。

KCCC4944C-S

再帰属性のプログラムには指定できません。

KCCC4945C-S

コマンドラインアクセス機能の一意名には，符号と小数点なしの整数項目だけを指定できます。

KCCC4946C-S

-Main,V3オプション指定時，ARGUMENT-NUMBER，ARGUMENT-VALUEに関係付けられた呼び名は，ACCEPT文及びDISPLAY文に指定できません。

KCCC4947C-S

-Main,V3オプション指定時，機能名COMMAND-LINE又はCOMMAND-LINEに関係付けられた呼び名は，ACCEPT文及びDISPLAY文に指定できません。

KCCC4948C-S

ARGUMENT-NUMBERに関係付けられた呼び名を指定したDISPLAY文の定数には，符号と小数点なしの数字定数だけを指定できます。

KCCC4949C-S

ENVIRONMENT-NAME又はENVIRONMENT-VALUEに関係付けられた呼び名を指定したDISPLAY文の定数には，英数字定数だけを指定できます。

KCCC4950C-S

ENTRY文は，メインプログラム又はPROCEDURE DIVISION USINGでBY VALUEを指定したプログラムには指定できません。

KCCC4951C-S

一意名1は，DEPENDING指定のOCCURS句を含んではいけません。

KCCC4952C-S

一意名1には，再命名項目は指定できません。

KCCC4953C-S

-NumCsvオプション指定時，一意名1の長さはファイルに従属するレコードより大きくてはいけません。

KCCC4954C-S

-NumCsvオプション指定時，一意名1の長さはレコードより大きくてはいけません。

KCCC4955C-S

連結式の書き方に誤りがあります。

KCCC4956C-W

連結式によって連結された定数の長さが1,024字を超えています。先頭の1,024字だけを採用します。

KCCC4957C-S

-CompatiV3オプション指定時，連結式は書けません。

KCCC4959C-W

関数名の長さが*** 1 ***バイトを超えています。先頭の*** 1 ***バイトだけを採用します。

KCCC4961C-S

メソッド名の長さが*** 1 ***バイトを超えています。先頭の*** 1 ***バイトだけを採用します。

KCCC4962C-S

プログラム名の長さが*** 1 ***バイトを超えています。先頭の*** 1 ***バイトだけを採用します。

KCCC4970C-S

このシステムでは，整数だけを指定した英数字定数，又は16進英数字定数を指定したCALL文は使用できません。プログラム名と引数の指定を変更してください。

KCCC4971C-S

-UscoreStartオプション指定時，1文字又は2文字の下線からなる英数字定数はCALL文のプログラム名に指定できません。

KCCC4975C-S

19から38けたの数字項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC4976C-S

19から38けたの数字定数は指定できません。

KCCC4977C-S

数字のけた数が19から38の数字編集項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC4978C-S

-IntResult,DecFloat40オプション指定時，MEDIAN関数の引数に算術式，および組み込み関数は指定できません。

KCCC4979C-S【PC】

CSVファイル入出力機能のDISPLAY文の一意名1に，数字のけた数が19から38の数字項目，数字編集項目，またはその数字項目，数字編集項目を従属項目として含む集団項目は指定できません。

KCCC4980C-S

-UniObjGenオプションの指定がないため，"*** 1 ***"関数は指定できません。

KCCC4981C-S

"*** 1 ***"関数の引数の書き方に誤りがあります。または，引数に続く語がWIDTHではありません。

KCCC4982C-S

"*** 1 ***"関数の開始位置および長さは，1以上でなければなりません。

KCCC4984C-S

受け取り側作用対象は複数個指定できません。

KCCC4985C-S

一意名または引数に"*** 1 ***"関数は指定できません。

KCCC4986C-S

字類が英字，英数字以外の従属項目を含む英数字集団項目は，"*** 1 ***"関数の引数に指定できません。

KCCC4990C-S【UNIX】

-UniObjGenオプションの指定がない，または日本語EUC環境下でない場合，"*** 1 ***"関数は指定できません。

KCCC4991C-S【UNIX】

このシステムでは，CONVERT-CODE関数は使用できません。

KCCC4992C-S【UNIX】

"*** 1 ***"関数の引数または必要語の書き方に誤りがあります。

KCCC4993C-W【UNIX】

CONVERT-CODE関数の引数に指定した定数の文字コードと，引数に続く語の組み合わせに誤りがあります。書かれたとおりに翻訳します。

2.6　KCCC5000C〜

KCCC5000C-U

プログラム論理エラーです。エラー情報＝*** 1 ***

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

2.7　KCCC6000C〜

KCCC6000C-U

環境変数CBLPIDIRで指定されたディレクトリの処理中にエラーが発生したため，-TDInf -CVInf -TestCmdオプションは指定できません。errno（*** 1 ***-*** 2 ***）

要因

環境変数CBLPIDIRで指定されたディレクトリの処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ディレクトリに対するアクセス権限がない。

（b）ディレクトリが存在しない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

「要因」を基にエラーの原因を調査する。または，メッセージで表示したerrnoを基にエラーの原因を調査する。

KCCC6001C-W

手続き部をすべて省略したとき，-CVInfオプションを無効にします。

KCCC6002C-U

"*** 1 ***"を開くことができません。errno（*** 2 ***-*** 3 ***）

要因

ファイルのオープン処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルに対するアクセス権限がない。

（b）ファイルが存在しない。

（c）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

（d）既に開かれているファイルを開こうとした。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

「要因」を基にエラーの原因を調査する。または，メッセージで表示したerrnoを基にエラーの原因を調査する。

KCCC6003C-U

"*** 1 ***"を閉じることができません。errno（*** 2 ***-*** 3 ***）

要因

ファイルのクローズ処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルを閉じるとき，バッファに残っていた内容をファイルに書き出す。このとき，ファイルが一杯になった。

（b）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

「要因」を基にエラーの原因を調査する。または，メッセージで表示したerrnoを基にエラーの原因を調査する。

KCCC6005C-U

"*** 1 ***"で入出力エラーが発生しました。errno（*** 2 ***-*** 3 ***）

要因

ファイルの入出力処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルが一杯になった。

（b）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

「要因」を基にエラーの原因を調査する。または，メッセージで表示したerrnoを基にエラーの原因を調査する。

KCCC6006C-U

"*** 1 ***"が削除できません。errno（*** 2 ***-*** 3 ***）

要因

ファイルの削除処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルに対するアクセス権限がない。

（b）ファイルが存在しない。

（c）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

「要因」を基にエラーの原因を調査する。または，メッセージで表示したerrnoを基にエラーの原因を調査する。

KCCC6010C-U

プログラム情報ファイルが正しく生成できていない，またはプログラム情報ファイルのバージョン番号が不一致のため，差分カバレージが取れません。（COBOLコンパイラのバージョン番号＝*** 1 ***，旧プログラム情報ファイルのバージョン番号＝*** 2 ***）

要因

プログラム情報ファイルが正しく生成できていない，またはプログラム情報ファイルのバージョン番号が不一致のため，差分カバレージが取れない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

正しく生成できていないプログラム情報ファイル，または古いバージョンのプログラム情報ファイルを削除して再実行する。

KCCC6011C-U

プログラム情報ファイルが正しく生成できていない，またはプログラム情報ファイルを作成したシステムが異なるため，差分カバレージが取れません。（COBOLコンパイラのシステム名称＝*** 1 ***，旧プログラム情報ファイルを作成したCOBOLコンパイラのシステム名称＝*** 2 ***）

要因

プログラム情報ファイルが正しく生成できていない，またはプログラム情報ファイルを作成したシステムが異なるため，差分カバレージが取れない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

正しく生成できていないプログラム情報ファイル，または古いシステムのプログラム情報ファイルを削除して再実行する。

KCCC6012C-W

-CVInfオプション指定時にコンパイラが使用するファイル"*** 1 ***"が削除できません。errno（*** 2 ***-*** 3 ***）

要因

-CVInfオプション指定時にコンパイラが使用するファイルの削除処理中にエラーが発生した。

(S)

コンパイルを続行する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC6014C-U

プログラム情報ファイルが正しく生成できていないため，差分カバレージが取れません。

要因

プログラム情報ファイルが正しく生成できていないため，差分カバレージが取れない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

正しく生成できていないプログラム情報ファイルを削除して再実行する。

KCCC6016C-U

環境変数CBLUNINITDATA_OUTRESULTLISTDIRで指定されたディレクトリの処理中にエラーが発生しました。errno（*** 1 ***-*** 2 ***）

要因

環境変数CBLUNINITDATA_OUTRESULTLISTDIRで指定されたディレクトリの処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ディレクトリに対するアクセス権限がない。

（b）ディレクトリが存在しない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

「要因」を基にエラーの原因を調査する。または，メッセージで表示したerrnoを基にエラーの原因を調査する。

KCCC6201C-U

プログラム論理エラーです。エラー情報＝*** 1 ***

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC6202C-U

文の対象となるデータ項目数が多過ぎます。対象となるデータ項目を減らしてください。

要因

文の対象となるデータ項目数が多すぎる。または手続き文が多すぎる。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

対象となるデータ項目を減らす。またはプログラムを分割する。

KCCC6203C-U

SQL文が長過ぎます。

要因

SQL文が長過ぎる。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

SQL文を分割する。

KCCC6251C-W【PC】

"*** 1 ***"は，DLL呼び出しです。

KCCC6252C-S

相対で指定されたLINE NUMBER句が記述可能な最大行を超えました。

KCCC6253C-S

相対で指定されたCOLUMN NUMBER句が記述可能な最大カラム番号を超えました。

KCCC6254C-S

LINE句及びCOLUMN句に従って編集したフィールドが画面に収まりません。

KCCC6255C-S

引数は1文字でなければなりません。

KCCC6256C-S

VALUE句で指定した定数が，その項目のサイズを超えています。

KCCC6302C-W

デバイスに空きがありません。ファイル名＝*** 1 ***

KCCC6303C-W

入出力エラーが発生しました。ファイル名＝*** 1 ***

KCCC6310C-U

エラーの数が制限値（*** 1 ***）を超えました。

要因

エラーの数が制限値（*** 1 ***）を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

環境変数CBLERRMAXのコンパイルを打ち切るSレベルエラーの数を増やして再実行する。

KCCC6320C-U

論理エラーが発生しました。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC6400C-U

プログラム論理エラーです。エラー情報＝*** 1 ***

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC6901C-W【PC】

一意名呼び出し対応付けファイルの1行の長さが4,095バイトを超えました。

KCCC6902C-W【PC】

一意名呼び出し対応付けファイルの構文に誤りがあります。構文の誤りを修正してください。

KCCC6903C-W【PC】

一意名呼び出し対応付けファイルのCOBOLソースファイル名の長さが255バイトを超えました。

KCCC6904C-W【PC】

一意名呼び出し対応付けファイルのプログラム名または呼び出し先プログラム名の長さが*** 1 ***バイトを超えました。

KCCC6906C-W【PC】

一意名呼び出し対応付けファイルの一意名の長さが*** 1 ***文字を超えました。

KCCC6907C-W【PC】

一意名呼び出し対応付けファイルのプログラム名または呼び出し先プログラム名を構成する文字に誤りがあります。プログラム名または呼び出し先プログラム名の誤りを修正してください。

KCCC6908C-W【PC】

一意名呼び出し対応付けファイルに指定されたプログラム名が見つかりません。

KCCC6909C-W【PC】

一意名呼び出し対応付けファイルに指定された一意名を使用するCALL文が見つかりません。

KCCC6915C-W【PC】

一意名呼び出し対応付けファイルの拡張子が.idcではありません。または，ファイル名の長さが255バイトを超えました。一意名呼び出し対応付けファイルの指定を無視します。

KCCC6916C-W【PC】

一意名呼び出し対応付けファイルを開くことができません。errnoを基にエラーの原因を調査してください。errno（*** 1 ***-*** 2 ***）

KCCC6917C-W【PC】

一意名呼び出し対応付けファイルを閉じることができません。errnoを基にエラーの原因を調査してください。errno（*** 1 ***-*** 2 ***）

KCCC6918C-W【PC】

一意名呼び出し対応付けファイルで入力エラーが発生しました。errnoを基にエラーの原因を調査してください。errno（*** 1 ***-*** 2 ***）

KCCC6919C-W【PC】

一意名呼び出し対応付けファイルの行数が，*** 1 ***行を超えました。以降の行を無視します。

KCCC6921C-W【PC】

プログラム情報の収集中に警告エラーが発生しました。一意名1が添字付けされています。このCALL一意名の呼び出し先は解決しません。一意名呼び出し対応付けファイルを使用してください。

KCCC6922C-W【PC】

プログラム情報の収集中に警告エラーが発生しました。一意名1がADDR関数の引数に指定されています。このCALL一意名の呼び出し先は完全には解決できていない可能性があります。

KCCC6923C-W【PC】

プログラム情報の収集中に警告エラーが発生しました。一意名1がSET文，CALL文，または，INVOKE文のADDRESS OFに指定されています。このCALL一意名の呼び出し先は完全に解決できていない可能性があります。

KCCC6924C-W【PC】

プログラム情報の収集中に警告エラーが発生しました。一意名1がファイル節または連絡節で定義されています。このCALL一意名の呼び出し先は完全には解決できていない可能性があります。

KCCC6925C-W【PC】

プログラム情報の収集中に警告エラーが発生しました。一意名1にEXTERNAL句またはADDRESSED句が指定されています。このCALL一意名の呼び出し先は完全には解決できていない可能性があります。

KCCC6926C-W【PC】

プログラム情報の収集中に警告エラーが発生しました。一意名1が集団項目または集団項目の従属項目です。このCALL一意名の呼び出し先は完全には解決できていない可能性があります。

KCCC6927C-W【PC】

プログラム情報の収集中に警告エラーが発生しました。一意名1が再定義項目または被再定義項目です。このCALL一意名の呼び出し先は完全には解決できていない可能性があります。

KCCC6928C-W【PC】

プログラム情報の収集中に警告エラーが発生しました。一意名1が再命名項目または被再命名項目です。このCALL一意名の呼び出し先は完全には解決できていない可能性があります。

KCCC6929C-W【PC】

プログラム情報の収集中に警告エラーが発生しました。一意名1が，CALL文またはINVOKE文の，BY REFERENCEまたはRETURNINGに指定されています。このCALL一意名の呼び出し先は完全には解決できていない可能性があります。

KCCC6930C-W【PC】

プログラム情報の収集中に警告エラーが発生しました。一意名1が，CALL文のBY ATTRIBUTEに指定されています。このCALL一意名の呼び出し先は完全に解決できていない可能性があります。

KCCC6931C-W【PC】

プログラム情報の収集中に警告エラーが発生しました。一意名1が，利用者定義関数のBY REFERENCEの実引数に指定されています。このCALL一意名の呼び出し先は完全には解決できていない可能性があります。

KCCC6932C-W【PC】

プログラム情報の収集中に警告エラーが発生しました。一意名1を更新の対象とする*** 1 ***文があります。このCALL一意名の呼び出し先は完全には解決できていない可能性があります。

KCCC6933C-W【PC】

プログラム情報の収集中に警告エラーが発生しました。一意名1を更新の対象とする*** 1 ***文の*** 2 ***指定があります。このCALL一意名の呼び出し先は完全には解決できていない可能性があります。

KCCC6934C-W【PC】

プログラム情報の収集中に警告エラーが発生しました。一意名1を更新の対象とするデータベース操作機能の*** 1 ***文があります。このCALL一意名の呼び出し先は完全には解決できていない可能性があります。

KCCC6935C-W【PC】

プログラム情報の収集中に警告エラーが発生しました。一意名1に文字列を設定するINITIALIZE文があります。このCALL一意名の呼び出し先は完全には解決できていない可能性があります。

KCCC6936C-W【PC】

プログラム情報の収集中に警告エラーが発生しました。一意名1に定数以外を設定するMOVE文があります。このCALL一意名の呼び出し先は完全には解決できていない可能性があります。

KCCC6937C-W【PC】

プログラム情報の収集中に警告エラーが発生しました。一意名1のデータ項目に関連付けられた条件名を指定したSET文があります。このCALL一意名の呼び出し先は完全には解決できていない可能性があります。

KCCC6939C-W【PC】

プログラム情報の収集中に警告エラーが発生しました。一意名１のデータ項目に部分参照で文字列を設定するMOVE文があります。このCALL一意名の呼び出し先は解決できません。一意名呼び出し対応付けファイルを使用してください。

KCCC6940C-W【PC】

プログラム情報の収集中に警告エラーが発生しました。このCALL一意名の呼び出し先は解決できません。一意名呼び出し対応付けファイルを使用してください。

KCCC6941C-W【PC】

プログラム情報の収集中に警告エラーが発生しました。このCALL一意名の呼び出し先は，一意名呼び出し対応付けファイルでも解決できませんでした。一意名呼び出し対応付けファイルに追加してください。

KCCC6942C-W【PC】

プログラム情報の収集中に警告エラーが発生しました。このCALL一意名の呼び出し先は，一意名呼び出し対応付けファイルで解決できませんでした。呼び出し先は完全に解決できていない可能性があります。

KCCC6951C-W

データ名"*** 1 ***"は，初期化されていない可能性があります。

KCCC6952C-W

アドレス名"*** 1 ***"は，初期化されていない可能性があります。

KCCC6953C-W

データ名"*** 1 ***"のアドレス名"*** 2 ***"は，初期化されていない可能性があります。

KCCC6954C-W

データ名"*** 1 ***"に関連する制御変数"*** 2 ***"は，初期化されていない可能性があります。

KCCC6955C-W

条件名"*** 1 ***"の条件変数"*** 2 ***"は，初期化されていない可能性があります。

KCCC6959C-W

走査した制御ブロックの数が上限を超えました。初期化漏れチェック処理を打ち切ります。

要因

走査した制御ブロックの数が上限を超えた。

(S)

初期化漏れチェック処理を中止する。

(P)

（a）プログラムを分割する。

（b）条件指定にGO TO文が記述されている手続き文の数を減らす。

KCCC6961C-W【PC】

物理ファイル対応付けファイルの拡張子が.dpcではありません。または，ファイル名の長さが255バイトを超えました。物理ファイル対応付けファイルの指定を無視します。

KCCC6962C-W【PC】

物理ファイル対応付けファイルを開くことができません。errnoを基にエラーの原因を調査してください。errno（*** 1 ***-*** 2 ***）

KCCC6963C-W【PC】

物理ファイル対応付けファイルを閉じることができません。errnoを基にエラーの原因を調査してください。errno（*** 1 ***-*** 2 ***）

KCCC6964C-W【PC】

物理ファイル対応付けファイルで入力エラーが発生しました。errnoを基にエラーの原因を調査してください。errno（*** 1 ***-*** 2 ***）

KCCC6965C-W【PC】

物理ファイル対応付けファイルの1行の長さが4,095バイトを超えました。

KCCC6966C-W【PC】

物理ファイル対応付けファイルの構文に誤りがあります。構文の誤りを修正してください。

KCCC6967C-W【PC】

物理ファイル対応付けファイルの物理ファイル名の長さが255バイトを超えました。

KCCC6968C-W【PC】

物理ファイル対応付けファイルの行数が，*** 1 ***行を超えました。以降の行を無視します。

KCCC6969C-W【PC】

物理ファイル名の長さが255バイトを超えました。

KCCC6970C-W【PC】

物理ファイル名に引用符が含まれています。

2.8　KCCC7000C〜

KCCC7000C-U

共通インタフェースファイルを作成する権限がありません。

要因

共通インタフェースファイル（.cif）が既に存在し，作成する権限がない。又は，ディレクトリに書き込み権限がない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

共通インタフェースファイル（.cif）を削除する。又は，ディレクトリに書き込み権限を与えて再実行する。

KCCC7001C-U【PC】

共通インタフェースファイルが作成できません。（*** 1 ***）

要因

共通インタフェースファイルの入出力処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルが一杯になった。

（b）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

（c）ディレクトリにアクセス権限がない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

ディレクトリにアクセス権限を与えて再実行する。それでも問題が解決できない場合は，当社保守員に連絡する。

KCCC7001C-U【UNIX】

コンパイラが稼働するメモリが足りません。

要因

コンパイラが稼働するメモリが足りない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

削除できる資源を削除して再実行する。

(P)

プログラムが大きい場合は分割する。

KCCC7002C-U

共通インタフェースファイルポインタの数が制限値を超えました。

要因

共通インタフェースファイルポインタの数が制限値を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

プログラムを分割する。

KCCC7003C-U

プログラム論理エラーです。（*** 1 ***）

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC7004C-U

データのサイズが制限値1,073,741,823バイトを超えました。

要因

データのサイズが制限値1,073,741,823バイトを超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

データ部のサイズを減らしてください。

2.9　KCCC8000C〜

KCCC8000C-W

*** 1 ***では，語の長さは30バイト以内でなければなりません。

KCCC8001C-W

*** 1 ***では，日本語文字は書けません。

KCCC8002C-W

*** 1 ***では，日本語文字を含む語の継続はできません。

KCCC8003C-W

*** 1 ***での日本語文字定数の書き方に誤りがあります。

KCCC8004C-W

*** 1 ***では，カナ文字は書けません。

KCCC8005C-W

*** 1 ***では，プログラムの入れ子は40を超えてはいけません。

KCCC8006C-W

*** 1 ***では，"*** 2 ***"句指定はできません。

KCCC8007C-W

*** 1 ***では，"*** 2 ***"指定はできません。

KCCC8008C-W

*** 1 ***では，2バイトの英数字データ項目でなければなりません。

KCCC8009C-W

*** 1 ***では，定数の長さが2文字以上の表意定数の"ALL 定数"を，数字又は数字編集のデータ項目に関係付けることはできません。

KCCC8010C-W

*** 1 ***では，英数字データ項目でなければなりません。

KCCC8011C-W

*** 1 ***では，別のプログラムを含む場合，ソース単位終了標を書かなければなりません。

KCCC8012C-W

*** 1 ***では，作業場所節の集団項目のサイズは1,048,575けたを超えてはいけません。

KCCC8013C-W

*** 1 ***では，ファイルの数は25を超えてはいけません。

KCCC8014C-W

*** 1 ***では，定数の区切り文字に日本語文字は書けません。

KCCC8015C-W

*** 1 ***では，引数の個数は30を超えてはいけません。

KCCC8016C-W

*** 1 ***では，"*** 2 ***"文は書けません。

KCCC8017C-W

*** 1 ***では，廃要素です。

KCCC8018C-W

*** 1 ***では，仮原文，一意名，定数及び語の総数は150以内でなければなりません。

KCCC8019C-W

*** 1 ***では，COPY文の入れ子はできません。

KCCC8020C-W

*** 1 ***では，原文名の長さは8文字以内でなければなりません。

KCCC8021C-W

*** 1 ***では，算術式の作用対象は30個を超えてはいけません。

KCCC8022C-W

*** 1 ***では，算術式の括弧の入れ子は19を超えてはいけません。

KCCC8023C-W

*** 1 ***では，引用符にアポストロフィは使用できません。

KCCC8024C-W

*** 1 ***では，プログラム名は8文字を超えてはいけません。

KCCC8025C-W

*** 1 ***では，プログラム名に定数指定はできません。

KCCC8026C-W

*** 1 ***では，外部スイッチ定義はできません。

KCCC8027C-W

*** 1 ***では，テキストファイルは定義できません。

KCCC8028C-W

*** 1 ***では，整列併合用ファイルのSELECT句にRESERVE指定はできません。

KCCC8029C-W

*** 1 ***では，主レコードキー長は120バイトを超えてはいけません。

KCCC8030C-W

*** 1 ***では，標識領域の半角小文字'd'は書けません。

KCCC8031C-W

*** 1 ***では，LINAGE句の整数1は255を超えてはいけません。

KCCC8032C-W

*** 1 ***では，外部属性（EXTERNAL）を持つファイル名／データ名の文字数は8文字を超えてはいけません。

KCCC8033C-W

*** 1 ***では，連絡節の集団項目のサイズは65,535けたを超えてはいけません。

KCCC8034C-W

*** 1 ***では，表の反復回数は32,767を超えてはいけません。

KCCC8035C-W

*** 1 ***では，表のサイズは1,048,575けたを超えてはいけません。

KCCC8036C-W

*** 1 ***では，表のキー項目の長さの和は256バイトを超えてはいけません。

KCCC8037C-W

*** 1 ***では，英数字編集項目のサイズは150けたを超えてはいけません。

KCCC8038C-W

*** 1 ***では，数字編集項目のサイズが31けたを超えてはいけません。

KCCC8039C-W

*** 1 ***では，英数字編集項目，数字編集項目及び日本語項目以外のサイズは32,767けたを超えてはいけません。

KCCC8040C-W

*** 1 ***では，16進英数字定数，16進数字定数，16進日本語文字定数，浮動小数点数字定数，ブール定数は書けません。

KCCC8041C-W

*** 1 ***では，88記述項の定数の数は102を超えてはいけません。

KCCC8042C-W

*** 1 ***では，連絡節の01，77の項目数は30を超えてはいけません。

KCCC8043C-W

*** 1 ***では，作用対象は"*** 2 ***"個を超えてはいけません。

KCCC8044C-W

*** 1 ***では，定数指定の場合8文字を超えてはいけません。

KCCC8045C-W

*** 1 ***では，定数1に符号及び小数点があってはいけません。

KCCC8046C-W

*** 1 ***では，選択主体，及び選択対象は30個を超えてはいけません。

KCCC8047C-W

*** 1 ***では，入れ子は29を超えてはいけません。

KCCC8048C-W

*** 1 ***では，DEPENDING指定の手続き名は255個を超えてはいけません。

KCCC8049C-W

*** 1 ***では，入れ子は30を超えてはいけません。

KCCC8050C-W

*** 1 ***では，KEY指定のデータ数は12個を超えてはいけません。

KCCC8051C-W

*** 1 ***では，KEY指定のキー項目の長さの和は255バイトを超えてはいけません。

KCCC8052C-W

*** 1 ***では，GIVING指定のファイル数は1個を超えてはいけません。

KCCC8053C-W

*** 1 ***では，CORRESPONDING指定の一意名4は1個を超えてはいけません。

KCCC8054C-W

*** 1 ***では，区切り文字の数は15を超えてはいけません。

KCCC8055C-W

*** 1 ***では，USE文の数は25を超えてはいけません。

KCCC8056C-W

*** 1 ***では，AFTER指定は必ず書かなければなりません。

KCCC8057C-W

*** 1 ***では，行送り数は16を超えてはいけません。

KCCC8058C-W

*** 1 ***では，一意名3又は定数2を書く場合，ORを書かなければなりません。

KCCC8059C-W

*** 1 ***では，一意名に内部10進項目は指定できません。

KCCC8060C-W

*** 1 ***では，SPACE以外の表意定数を日本語項目に関係付けることはできません。

KCCC8061C-W

*** 1 ***では，"*** 2 ***"特殊レジスタは使用できません。

KCCC8062C-W

*** 1 ***では，日本語文字定数／日本語項目を日本語項目以外へ転記してはいけません。

KCCC8063C-W

*** 1 ***では，INVALID KEY指定，又はAT END指定を書かなければなりません。

KCCC8064C-W

*** 1 ***では，"*** 2 ***"段落指定はできません。

KCCC8065C-W

*** 1 ***では，ID（省略形）は書けません。

KCCC8066C-W

*** 1 ***では，日本語文字定数は書けません。

KCCC8067C-W

*** 1 ***では，"*** 2 ***"は使用できません。

KCCC8068C-W

*** 1 ***では，DEPENDING ON指定有りのとき，整数1を書かなければなりません。

KCCC8069C-W

*** 1 ***では，COPY文のPREFIXING／SUFFIXING指定，及びSUPPRESS指定はできません。

KCCC8070C-W

*** 1 ***では，原文名に定数指定はできません。

KCCC8071C-W

*** 1 ***では，アドレス名は定義できません。

KCCC8072C-W

*** 1 ***では，"*** 2 ***"は書けません。

KCCC8073C-W

*** 1 ***では，外部浮動小数点項目，外部ブール項目及び日本語編集項目は定義できません。

KCCC8074C-W

*** 1 ***では，区分番号は指定できません。

KCCC8075C-W

*** 1 ***では，手続き部分の先頭の手続き（節，段落）の見出しを省略してはいけません。

KCCC8076C-W

*** 1 ***では，手続き部分の先頭の節を省略してはいけません。

KCCC8077C-W

*** 1 ***では，画面操作機能の"*** 2 ***"文は書けません。

KCCC8078C-W

*** 1 ***では，手続き名を書かなければなりません。

KCCC8079C-W

*** 1 ***では，機能名は指定できません。

KCCC8080C-W

*** 1 ***では，語の長さは30字以内でなければなりません。

KCCC8081C-W

*** 1 ***では，TIMES指定の整数1の値は32,767を超えてはいけません。

KCCC8082C-W

*** 1 ***では，一意名，定数及び算術式を条件の左辺には書けません。

KCCC8083C-W

*** 1 ***では，呼び名に対するSET文は書けません。

KCCC8084C-W

*** 1 ***では，INVALID KEY指定のWRITE文に順ファイルは指定できません。

KCCC8085C-W

*** 1 ***では，*** 2 ***関数は書けません。

KCCC8086C-W

*** 1 ***では，組み込み関数は書けません。

KCCC8087C-W

*** 1 ***では，日本語項目は定義できません。

KCCC8088C-W

*** 1 ***では，定数指定はできません。

KCCC8089C-W

*** 1 ***では，定数に@，#，¥は指定できません。

KCCC8090C-W

*** 1 ***では，USINGに01，77項目又は基本データ項目以外は指定できません。

KCCC8091C-W

*** 1 ***では，COBOLの語は最後がハイフンであってはいけません。

KCCC8092C-W

*** 1 ***では，定数の連結はできません。

KCCC8093C-W

*** 1 ***では，*** 2 ***句にデータ名指定はできません。

KCCC8094C-W

*** 1 ***では，定数名は定義できません。

KCCC8095C-W

*** 1 ***では，集団項目又は指標データ項目にSYNCHRONIZED句は指定できません。

KCCC8096C-W

*** 1 ***では，上位にOCCURS DEPENDING ON句があるデータ項目には，OCCURS句は指定できません。

KCCC8097C-W

*** 1 ***では，OCCURS DEPENDING ON句の後には，これに従属しないデータ記述項は指定できません。

KCCC8098C-W

*** 1 ***では，*** 2 ***句の整数にゼロは指定できません。

KCCC8099C-W

*** 1 ***では，語"*** 2 ***"の前後には空白が必要です。

KCCC8100C-W

*** 1 ***では，OCCURS DEPENDING ON句のデータ名は同じデータ部中で定義されなければなりません。

KCCC8101C-W

*** 1 ***では，画面入出力機能の*** 2 ***文は書けません。

KCCC8102C-W

*** 1 ***では，合成キー名は書けません。

KCCC8103C-W

*** 1 ***では，1カラム目に"*"は書けません。

KCCC8104C-W

*** 1 ***では，PICTURE文字列に*** 2 ***は指定できません。

KCCC8105C-W

*** 1 ***では，プログラム名に日本語文字は書けません。

KCCC8106C-W

*** 1 ***では，副レコードキー長は254バイトを超えてはいけません。

KCCC8107C-W

*** 1 ***では，副レコードキーの数は32を超えてはいけません。

KCCC8108C-W

*** 1 ***では，FROM指定に定数は指定できません。

KCCC8109C-W

*** 1 ***では，FILE STATUS句にデータ名を複数指定できません。

KCCC8110C-W

*** 1 ***では，CSVファイルは定義できません。

KCCC8111C-W【PC】

*** 1 ***では，OLE2オートメーションインタフェース機能の"*** 2 ***"文は書けません。

KCCC8112C-W

*** 1 ***では，作業場所節の集団項目のサイズは65,000けたを超えてはいけません。

KCCC8113C-W

*** 1 ***では，連絡節の集団項目のサイズは65,000けたを超えてはいけません。

KCCC8114C-W

*** 1 ***では，表の反復回数は65,000を超えてはいけません。

KCCC8115C-W

*** 1 ***では，TIMES指定の整数1の値は65,000を超えてはいけません。

KCCC8116C-W

*** 1 ***では，区切り文字の数は30を超えてはいけません。

KCCC8117C-W

*** 1 ***では，引数の個数は62を超えてはいけません。

KCCC8118C-W

*** 1 ***では，TIMES指定のPERFORM文の入れ子の数は22を超えてはいけません。

KCCC8119C-W

*** 1 ***では，PERFORM文の入れ子の数は50を超えてはいけません。

KCCC8120C-W

*** 1 ***では，USING指定のファイル名は8個を超えてはいけません。

KCCC8121C-W

*** 1 ***では，SET文の整数1は65,000を超えてはいけません。

KCCC8122C-W

*** 1 ***では，添字の指定値は65,000を超えてはいけません。

KCCC8123C-W

*** 1 ***では，1レコードは30,000バイトを超えてはいけません。

KCCC8124C-W

*** 1 ***では，SAME句の指定数は10を超えてはいけません。

KCCC8125C-W

*** 1 ***では，VALUE句は複数指定できません。

KCCC8128C-I

定数中に日本語または半角カタカナが指定されています。メインフレームと動作が異なる可能性があります。

KCCC8129C-I

16進英数字定数，16進数字定数，16進日本語文字定数が指定されています。メインフレームと動作が異なる可能性があります。

KCCC8130C-I

RECORD KEY句，またはALTERNATE RECORD KEY句のデータ名に2進項目または内部浮動小数点項目が指定されています。メインフレームと動作が異なる可能性があります。

KCCC8131C-I

浮動小数点の演算が発生します。メインフレームと動作が異なる可能性があります。

KCCC8200C-W

":"はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8201C-W

算術演算子／単項演算子はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8202C-W

*** 1 ***レベル項目はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8203C-W

*** 1 ***句はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8204C-W

ALL 表意定数はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8205C-W

ALL 英数字定数はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8206C-W

一意参照の修飾はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8207C-W

3レベルを超える添字はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8208C-W

COBOLの語，数字定数，PICTURE句の行のつなぎはJISの上位集合の書き方です。

KCCC8209C-W

END PROGRAMはJISの上位集合の書き方です。

KCCC8210C-W

ALPHABET句の定数指定はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8211C-W

*** 1 ***指定はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8212C-W

REDEFINES句の入れ子はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8213C-W

VALUE句の定数の並び，及びTHROUGH指定はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8214C-W

正負条件はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8215C-W

条件名条件はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8216C-W

複合条件及び略記組み合せ比較条件はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8217C-W

呼び名指定はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8218C-W

*** 1 ***文はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8219C-W

条件文のTHEN節及びELSE節への記述はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8220C-W

データ項目の複数文字指定はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8221C-W

*** 1 ***指定の並びはJISの上位集合の書き方です。

KCCC8222C-W

数字編集項目の逆編集はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8223C-W

DATE-COMPILED段落はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8224C-W

手続き名の並びはJISの上位集合の書き方です。

KCCC8225C-W

手続き名のないGO TO文はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8226C-W

*** 1 ***特殊レジスタはJISの上位集合の書き方です。

KCCC8227C-W

"整数 TO"はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8228C-W

データ名指定はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8229C-W

ファイル名の並びはJISの上位集合の書き方です。

KCCC8230C-W

*** 1 ***指定はJISの中位集合の書き方です。

KCCC8231C-W

*** 1 ***文はJISの中位集合の書き方です。

KCCC8232C-W

*** 1 ***句はJISの中位集合の書き方です。

KCCC8233C-W

プログラムの入れ子はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8234C-W

5個を超えるUSING指定はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8235C-W

一意名1はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8236C-W

登録集名指定はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8237C-W

組み込み関数はJISの上位集合の書き方です。

KCCC8238C-W

*** 1 ***はJISの中位集合の書き方です。

KCCC8239C-W

*** 1 ***特殊レジスタはJISの報告書作成機能の書き方です。

KCCC8240C-W

*** 1 ***句はJISの報告書作成機能の書き方です。

KCCC8241C-W

*** 1 ***はJISの報告書作成機能の書き方です。

KCCC8242C-W

*** 1 ***文はJISの報告書作成機能の書き方です。

KCCC8301C-W

*** 1 ***では，下線は指定できません。

KCCC8302C-W

この行の*** 2 ***カラムにタブが含まれています。*** 1 ***では，タブは指定できません。

KCCC8304C-W

*** 1 ***では，VALUE句以外に16進英数字定数は書けません。

KCCC8305C-W

*** 1 ***では，16進数字定数は書けません。

KCCC8306C-W

*** 1 ***では，ファイル節のレコード長は32,760バイトを超えてはいけません。

KCCC8307C-W

*** 1 ***では，関数一意名の引数に算術式，関数一意名，ALL指定の添字，又は部分参照は指定できません。

KCCC8308C-W

*** 1 ***では，関数一意名の部分参照は指定できません。

KCCC8309C-W

*** 1 ***では，*** 2 ***関数は*** 3 ***文でしか指定できません。

KCCC8310C-W

*** 1 ***では，通信節による画面機能の*** 2 ***文は書けません。

KCCC8311C-W

*** 1 ***では，ADDR関数の引数に英数字定数は指定できません。

KCCC8312C-W

*** 1 ***では，LENGTH関数の引数に日本語項目，日本語編集項目又は日本語文字定数は指定できません。

KCCC8313C-W

*** 1 ***では，プログラム名に日本語文字，下線又は英小文字は使用できません。

KCCC8314C-W

*** 1 ***では，CALL文，CANCEL文のプログラム名にピリオドは使用できません。

KCCC8316C-W

*** 1 ***では，表意定数*** 2 ***は書けません。

KCCC8318C-W

*** 1 ***では，アドレスを設定する*** 2 ***文は書けません。

KCCC8319C-W

この行の*** 2 ***カラムに全角空白が含まれています。*** 1 ***では，定数，コメント以外に全角空白があるとき正しくコンパイルされない可能性があります。

KCCC8320C-W

*** 1 ***では，INTERVAL指定のない項目の文字間隔が異なります。

KCCC8321C-W

*** 1 ***では，日本語項目及び日本語編集項目には，VALUE句に日本語文字定数及びSPACE以外は指定できません。

KCCC8322C-W

*** 1 ***では，原文名の定数指定は指定方法が異なります。

KCCC8323C-W

*** 1 ***では，プログラム名のハイフン，#，@，及び¥の変換規則が異なります。

KCCC8324C-W

*** 1 ***は，*** 2 ***では予約語です。

KCCC8326C-W

*** 1 ***では，接頭辞及び接尾辞に日本語は指定できません。

KCCC8327C-W

*** 1 ***では，COPY文中に日本語があるとき正しくコンパイルできない可能性があります。

KCCC8328C-W

*** 1 ***では，REPLACE文中に日本語があるとき正しくコンパイルできない可能性があります。

KCCC8329C-W

*** 1 ***では，REPLACE文の直前には分離符の終止符が先行しなければなりません。

KCCC8330C-W

*** 1 ***では，引用符を含む文字列がある場合，置き換えた結果が異なる可能性があります。

KCCC8331C-W

*** 1 ***では，COPY文のREPLACING指定が入れ子になっている場合，置き換えた結果が異なる可能性があります。

KCCC8341C-W

*** 1 ***では，翻訳指令は使用できません。

KCCC8342C-W

*** 1 ***では，浮動注記指示子は使用できません。

KCCC8343C-W

*** 1 ***では，浮動定数継続指示子は使用できません。

KCCC8344C-W

*** 1 ***では，浮動デバッグ指示子は使用できません。

KCCC8345C-W

*** 1 ***では，COPY文のLEADING/TRAILING指定はできません。

KCCC8346C-W

*** 1 ***では，REPLACE文のLEADING/TRAILING指定はできません。

KCCC8351C-W

*** 1 ***では，1カラム目の"*"を注記指示子とは見なしません。

KCCC8352C-W

*** 1 ***では，1カラム目の"/"を注記指示子とは見なしません。

KCCC8353C-W

*** 1 ***では，1カラム目の"D"をデバッグ指示子とは見なしません。

KCCC8354C-W

*** 1 ***では，REPLACING指定を含むCOPY文の入れ子はできません。

KCCC8355C-W

*** 1 ***では，COBOLの語の最初または最後が下線であってはいけません。

KCCC8356C-W

*** 1 ***では，COPY文のPREFIXING/SUFFIXING指定はできません。

KCCC8357C-W

*** 1 ***では，日本語文字定数を固定継続標識により継続してはいけません。

KCCC8358C-W

*** 1 ***では，COPY文のREPLACING指定に表意定数を書けません。

KCCC8360C-W

*** 1 ***では，16進数字定数，16進日本語文字定数，浮動小数点数字定数，ブール定数は書けません。

KCCC8371C-W

*** 1 ***では，デバッグ行は廃要素です。

KCCC8375C-W

*** 1 ***では，COBOL語の継続は古典的要素です。

KCCC8376C-W

*** 1 ***では，COPY文の一意名指定は古典的要素です。

KCCC8379C-W

*** 1 ***では，オブジェクト参照データ項目は指定できません。

KCCC8380C-W

*** 1 ***では，英数字表意定数の数字項目への転記は古典的要素です。

KCCC8381C-W

*** 1 ***では，NEXT SENTENCE指定は古典的要素です。

KCCC8382C-W

*** 1 ***では，ON OVERFLOW指定は古典的要素です。

KCCC8383C-W

*** 1 ***では，メソッド名に定数は指定できません。

KCCC8400C-U【PC】

"*** 1 ***"を開くことができません。errno（*** 2 ***-*** 3 ***）

要因

ファイルのオープン処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルに対するアクセス権限がない。

（b）ファイルが存在しない。

（c）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

（d）既に開かれているファイルを開こうとした。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

「要因」を基にエラーの原因を調査する。又は，メッセージで表示したerrnoを基にエラーの原因を調査する。

KCCC8401C-U【PC】

"*** 1 ***"を閉じることができません。errno（*** 2 ***-*** 3 ***）

要因

ファイルのクローズ処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルを閉じるとき，バッファに残っていた内容をファイルに書き出す。このとき，ファイルが一杯になった。

（b）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

「要因」を基にエラーの原因を調査する。又は，メッセージで表示したerrnoを基にエラーの原因を調査する。

KCCC8402C-U【PC】

"*** 1 ***"で入出力エラーが発生しました。errno（*** 2 ***-*** 3 ***）

要因

ファイルの入出力処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルが一杯になった。

（b）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

「要因」を基にエラーの原因を調査する。又は，メッセージで表示したerrnoを基にエラーの原因を調査する。

KCCC8403C-U【PC】

論理エラーが発生しました。エラー情報＝*** 1 ***

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC8405C-U【PC】

OLEサーバで使用できない記述があります。

要因

COBOLプログラム中に次の記述がある。

（a）見出し部

関数名段落（FUNCTION-ID），クラス名段落（CLASS-ID），インタフェース名段落（INTERFACE-ID）

（b）リポジトリ段落

クラス指定子，インタフェース指定子，関数指定子

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

「要因」を基にエラーの原因となる記述を見直し，COBOLプログラムを変更する。

KCCC8406C-U【PC】

SOAP連携機能で使用できない記述があります。

要因

COBOLサーバプログラム中に次の記述がある。

（a）見出し部

関数名段落（FUNCTION-ID），クラス名段落（CLASS-ID），インタフェース名段落（INTERFACE-ID）

（b）リポジトリ段落

クラス指定子，インタフェース指定子，関数指定子

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

「要因」を基にエラーの原因となる記述を見直し，COBOLサーバプログラムを変更する。

KCCC8450C-S

STRONG指定付きで記述した型宣言，またはそのような型宣言に従属する集団項目に条件名は指定できません。

KCCC8500C-U

論理エラーが発生しました。エラー情報＝*** 1 ***

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC8501C-U

論理エラーが発生しました。エラー情報＝*** 1 ***

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC8503C-S

PROCEDURE DIVISION RETURNINGの直後にデータ名がありません。又は，データ名に誤りがあります。

KCCC8504C-S

PROCEDURE DIVISION USINGには SELFの指定があるオブジェクト参照データ項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC8505C-S

ONLYの前にクラス名がありません。

KCCC8506C-S

オブジェクトビューの指定に誤りがあります。

KCCC8507C-S

クラス名，インタフェース名又はメソッド名に誤りがあります。

KCCC8508C-W

クラス名，インタフェース名又はメソッド名の長さが*** 1 ***字を超えています。先頭の*** 1 ***字だけを採用します。

KCCC8510C-W

CLASS-IDの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC8511C-W

INTERFACE-IDの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC8512C-W

FACTORYの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC8513C-W

OBJECTの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC8514C-W

METHOD-IDの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC8515C-W

クラス名の後に不当な語があります。又は，ピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC8516C-W

インタフェース名の後に不当な語があります。又は，ピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC8517C-W

メソッド名の後に不当な語があります。又は，ピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC8518C-W

クラス名又はインタフェース名"*** 1 ***"は既に定義されています。最初の定義を有効とします。

KCCC8519C-S

EXIT METHOD文はファクトリ定義又はインスタンス定義の宣言節に指定できません。

KCCC8520C-I

CORRESPONDING付きの文で指定したデータ項目の下位項目"*** 1 ***"はオブジェクト参照データ項目です。同じ名前が送り出し側作用対象と受け取り側作用対象にあっても無視します。

KCCC8521C-S

オブジェクト参照データ項目"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC8522C-S

受け取り側作用対象と送り出し側作用対象のクラス名が一致しません。

KCCC8523C-S

EXIT METHOD文はメソッド定義以外では指定できません。

KCCC8524C-S

インタフェース名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC8525C-S

INVOKE文の実引数には部分参照は指定できません。

KCCC8526C-S

PROCEDURE DIVISION RETURNINGのデータ名にはREDEFINES句を含むデータ項目は指定できません。

KCCC8527C-S

プログラム定義以外の宣言手続きにGLOBALは指定できません。

KCCC8528C-S

呼び起こすメソッド名を一意名で指定できるのは，普遍的オブジェクト参照だけです。

KCCC8529C-S

オブジェクト参照データ項目の比較に使える演算子はEQUAL TO，NOT EQUAL TO，=又はNOT =だけです。

KCCC8530C-W

オブジェクトビューが指定されたオブジェクト参照データ項目はBY REFERENCEには指定できません。記述のとおり翻訳します。

KCCC8532C-S

END INTERFACEのインタフェース名がINTERFACE-IDで指定された名称と違っています。

KCCC8533C-S

END CLASSのクラス名がCLASS-IDで指定された名称と違っています。

KCCC8534C-S

END METHODのメソッド名がMETHOD-IDで指定された名称と違っています。

KCCC8536C-S

ファクトリ定義又はインスタンス定義にREPORT SECTION.は記述できません。

KCCC8537C-S

プログラム定義以外でEND PROGRAMは記述できません。

KCCC8538C-S

クラス定義以外でEND CLASSは記述できません。

KCCC8539C-S

インタフェース定義以外でEND INTERFACEは記述できません。

KCCC8540C-S

メソッド定義以外でEND METHODは記述できません。

KCCC8544C-S

クラス名を重複して指定することはできません。

KCCC8545C-S

ファクトリ定義以外でEND FACTORYは記述できません。

KCCC8546C-S

インスタンス定義以外でEND OBJECTは記述できません。

KCCC8547C-S

プログラム定義以外でSUBSCHEMA SECTION.は記述できません。

KCCC8548C-S

SELFの指定があるオブジェクト参照データ項目にBY REFERENCEは指定できません。

KCCC8549C-S

クラス定義にDATA DIVISION.は記述できません。

KCCC8550C-S

PROCEDURE DIVISION RETURNINGのデータ名"*** 1 ***"がUSINGのデータ名と重複しています。又は，再定義された同じ領域を指しています。

KCCC8551C-S

INVOKE文のRETURNINGの直後に一意名がありません。又は，一意名に誤りがあります。

KCCC8552C-S

クラス定義にPROCEDURE DIVISION.は記述できません。

KCCC8554C-S

INHERITSの直後にクラス名がありません。

KCCC8555C-S

ENTRY文はプログラム定義以外で指定できません。

KCCC8556C-S

クラス名，インタフェース名，利用者定義関数名又はプロパティ名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC8563C-S

EXIT PROGRAM文はプログラム定義以外で指定できません。

KCCC8564C-S

ADDR関数の引数及びADDRESS OFの一意名にファクトリ定義又はインスタンス定義で定義されたデータを指定できません。

KCCC8565C-W

END CLASSがB領域から始まっています。書かれたとおりに翻訳します。

KCCC8566C-W

END INTERFACEがB領域から始まっています。書かれたとおりに翻訳します。

KCCC8567C-W

END OBJECTがB領域から始まっています。書かれたとおりに翻訳します。

KCCC8568C-W

END FACTORYがB領域から始まっています。書かれたとおりに翻訳します。

KCCC8569C-W

END METHODがB領域から始まっています。書かれたとおりに翻訳します。

KCCC8570C-S

END CLASSの指定がありません。

KCCC8571C-S

END INTERFACEの指定がありません。

KCCC8572C-S

END OBJECTの指定がありません。

KCCC8573C-S

END FACTORYの指定がありません。

KCCC8574C-S

END METHODの指定がありません。

KCCC8575C-S

ファクトリ定義又はインスタンス定義にSD記述項は指定できません。

KCCC8576C-S

クラス名又はインタフェース名"*** 1 ***"に対するリポジトリが既に取り込まれた同名のクラス又はインタフェースのリポジトリと異なります。

KCCC8577C-S

END CLASS，END INTERFACE，END FACTORY，END OBJECT又はEND METHODの直後に不当な語が現われました。

KCCC8579C-S

INHERITS句がない場合，SUPERを指定できません。

KCCC8580C-W

BY REFERENCEに指定されたSELF及びクラス名はBY CONTENTとして扱います。

KCCC8581C-S

呼び起こすメソッド名を一意名で指定するとき，オブジェクトビューにはUNIVERSAL以外は指定できません。

KCCC8582C-S

クラス名 OF SUPERに指定したクラス名"*** 1 ***"がINHERITS句に指定されていません。

KCCC8583C-S

オブジェクトビューに指定した"*** 1 ***"がリポジトリ段落で定義されていません。

KCCC8584C-S

プログラム定義，メソッド定義以外でCOMMUNICATION SECTION.は記述できません。

KCCC8585C-S

INVOKE文の一意名1にNULLは指定できません。

KCCC8586C-S

SUPERは最上位の修飾語でなければなりません。

KCCC8587C-W

END CLASS，END INTERFACE，END FACTORY，END OBJECT又はEND METHODがピリオドで終わっていません。ピリオドを仮定します。

KCCC8588C-S

ENDの直後がCLASS，INTERFACE，FACTORY，OBJECT又はMETHODではありません。

KCCC8589C-S

SET文の送り出し側作用対象にSUPERは指定できません。

KCCC8592C-S

"*** 1 ***"がクラス名，オブジェクト参照データ項目，SELF又はSUPERのどれでもありません。

KCCC8594C-S

メソッド名に誤りがあります。

KCCC8595C-S

クラス定義中にLABEL-RETURN特殊レジスタは記述できません。

KCCC8597C-S

メソッド原型定義に手続き部の見出しがありません。

KCCC8598C-S

メソッド定義以外でSELFまたはSUPERは指定できません。

KCCC8599C-S

RETURNINGの作用対象にブール項目を指定したときは，バイト単位に境界合わせをしなければなりません。

KCCC8600C-S

クラス名又はインタフェース名"*** 1 ***"が一意ではありません。"*** 2 ***"行目と"*** 3 ***"行目に指定されています。

KCCC8602C-S

クラス定義又はインタフェース定義にプログラム定義は指定できません。

KCCC8603C-S

内側プログラムにクラス定義又はインタフェース定義を指定できません。

KCCC8604C-S

クラス定義中にUSE LABEL文は指定できません。

KCCC8606C-S

ファクトリ定義及びインスタンス定義にSCREEN SECTION.は記述できません。

KCCC8607C-S

ファクトリ定義及びインスタンス定義にWINDOW SECTION.は記述できません。

KCCC8608C-S

インタフェース定義にDATA DIVISION.は記述できません。

KCCC8609C-U

クラス定義又はインタフェース定義内の構造が正しくありません。翻訳を中止します。

要因

クラス定義又はインタフェース定義内の構造が正しくない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

クラス定義又はインタフェース定義内の構造を正しくして再実行する。

KCCC8610C-S

利用者定義語"*** 1 ***"が複数のスーパクラスで宣言されています。（"*** 2 ***"クラスの"*** 3 ***"行目と"*** 4 ***"クラスの"*** 5 ***"行目）

KCCC8611C-S

利用者定義語"*** 1 ***"がスーパクラスで二重定義されています。（"*** 2 ***"クラスの"*** 3 ***"行目と"*** 4 ***"行目）

KCCC8613C-S

利用者定義語"*** 1 ***"はリポジトリ段落とデータ部の両方で定義されています。

KCCC8614C-S

SUPERクラス名"*** 1 ***"がINHERITS句に指定されていません。

KCCC8615C-S

クラス名 OF SUPERで修飾される利用者定義語が指定されていません。

KCCC8616C-S

オブジェクト参照データ項目以外のデータ名にオブジェクトビューを指定できません。

KCCC8617C-S

ONLY指定のあるオブジェクト参照データ項目にはAS UNIVERSAL以外は指定できません。

KCCC8618C-S

クラス名にはAS UNIVERSAL以外は指定できません。

KCCC8619C-S

SUPERにはオブジェクトビューを指定できません。

KCCC8620C-S

オブジェクトプロパティの一意名の指定に誤りがあります。

KCCC8621C-S

オブジェクトプロパティの一意名は手続き部以外に指定できません。

KCCC8622C-S

オブジェクトプロパティの一意名に対してAS UNIVERSAL指定はできません。

KCCC8623C-S

ファクトリ定義及びインスタンス定義の宣言部分にUSE WINDOWは記述できません。

KCCC8627C-S

プロパティ名"*** 1 ***"は未定義です。

KCCC8630C-S

オブジェクトプロパティ"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC8631C-S

ADDR関数の引数及びADDRESS OFの一意名にオブジェクトプロパティは指定できません。

KCCC8632C-W

リポジトリ段落の最後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC8633C-W

REPOSITORYの直後にピリオドがありません。ピリオドを仮定します。

KCCC8637C-S【PC】

プログラム定義以外にDATA FORMAT句は指定できません。

KCCC8639C-S

インタフェース"*** 1 ***"はリポジトリ中に存在しません。

KCCC8640C-S

REPOSITORY段落の書き方に誤りがあります。

KCCC8643C-S

リポジトリ段落で指定したクラス名又はインタフェース名"*** 1 ***"が下位の翻訳単位で定義されていますが，その定義情報がリポジトリ内の定義情報と一致していません。

KCCC8645C-S

オブジェクトプロパティが受け取り側作用対象兼送り出し側作用対象に指定されていますが，GETプロパティメソッドの返り値の属性とSETプロパティメソッドの引数の属性が異なります。

KCCC8646C-S

クラス定義又はインタフェース定義"*** 1 ***"は間接的に自分自身を参照していますが，その定義情報がリポジトリ内の定義情報と一致していません。

KCCC8647C-S

オブジェクト参照データ項目を従属項目に持つ集団項目は指定できません。

KCCC8648C-S

オブジェクト参照データ項目，又はオブジェクト参照データ項目を従属項目に持つ集団項目を再定義したデータ項目は指定できません。

KCCC8650C-S

プログラム定義以外でXDM/RDのSQLデータベース操作機能は使用できません。

KCCC8651C-S

クラス定義，インタフェース定義及び関数定義で，OLE2オートメーションクライアント機能は使用できません。

KCCC8652C-S【PC】

OLE2オートメーション機能のINVOKE文の引数がBY VALUE指定ではありません。

KCCC8653C-S

クラス定義にUSE文の指定がある場合，-MultiThreadオプションは指定できません。

KCCC8700C-U

論理エラーが発生しました。エラー情報＝*** 1 ***

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC8701C-S

"*** 1 ***"はクラス名以外で使用されています。

KCCC8702C-S

"*** 1 ***"はインタフェース名以外で使用されています。

KCCC8703C-S

クラス名又はインタフェース名"*** 1 ***"を，リポジトリ段落に複数回指定することはできません。同じ名前が"*** 2 ***"と"*** 3 ***"に指定されています。

KCCC8704C-S

ファクトリ定義とインスタンス定義の指定順序に誤りがあります。

KCCC8705C-S

同じ名前のメソッドが重複して定義されています。

KCCC8706C-S

オブジェクト参照データ項目をOCCURS句のKEYデータ名には指定できません。

KCCC8707C-S

定義中のクラス名又はインタフェース名をINHERITS句に書くことはできません。

KCCC8708C-S

特殊レジスタは指定できません。

KCCC8709C-S

クラス名，インタフェース名又はメソッド名に誤りがあります。

KCCC8710C-S

一つのレコードの中でOCCURS DEPENDING ON指定付きのデータ記述項の後にはオブジェクト参照データ項目を記述できません。

KCCC8711C-S

オブジェクト参照データ項目を従属項目に持つ集団項目にEXTERNAL句は指定できません。

KCCC8712C-S

オブジェクト参照データ項目を従属項目に持つ集団項目にDEPENDING ON指定付きのOCCURS句は指定できません。

KCCC8713C-S

オブジェクト参照データ項目を従属項目に持つ集団項目にREDEFINES句は指定できません。

KCCC8714C-W

クラス名，インタフェース名又はメソッド名の長さが*** 1 ***字を超えています。先頭*** 1 ***字だけを採用します。

KCCC8715C-S

オブジェクト参照データ項目を従属項目に持つ集団項目にSIGN句は指定できません。

KCCC8716C-S

オブジェクト参照データ項目を従属項目に持つ集団項目にUSAGE句は指定できません。

KCCC8717C-S

オブジェクト参照データ項目を従属項目に持つ集団項目にVALUE句は指定できません。

KCCC8718C-S

オブジェクト参照データ項目を従属項目に持つ集団項目にADDRESSED句は指定できません。

KCCC8719C-S

オブジェクト参照データ項目を従属項目に持つ集団項目の表は可変長項目を要素に持てません。

KCCC8720C-S

クラス名，インタフェース名又はメソッド名の*** 1 ***字目にハイフンがあります。

KCCC8721C-S

クラス名又はインタフェース名"*** 1 ***"は未定義です。

KCCC8722C-S

ONLYはクラス名だけに指定できます。

KCCC8723C-S

メソッド定義のデータ部にGLOBAL句は指定できません。

KCCC8724C-S

ファクトリ定義のデータ部にGLOBAL句，及びADDRESSED句は指定できません。

KCCC8725C-S

インスタンス定義のデータ部にGLOBAL句，及びADDRESSED句は指定できません。

KCCC8727C-S

オブジェクト参照データ項目は"*** 1 ***"句に指定できません。

KCCC8728C-S

オブジェクト参照データ項目は作業場所節，局所場所節又は連絡節以外に指定できません。

KCCC8729C-S

定義中のプログラム名，クラス名又はインタフェース名をリポジトリ段落に指定することはできません。

KCCC8730C-S

クラス名"*** 1 ***"はインタフェース名又はプログラム名として使用されています。

KCCC8731C-S

インタフェース名"*** 1 ***"はクラス名又はプログラム名として使用されています。

KCCC8732C-S

INHERITS句に書かれたクラス名又はインタフェース名"*** 1 ***"がリポジトリ段落に指定されていません。

KCCC8733C-S

クラス定義のINHERITS句にはインタフェース名"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC8734C-S

メソッド定義中のOCCURS DEPENDING ON データ名に，ファクトリデータ又はインスタンスデータは指定できません。

KCCC8735C-S

オブジェクト参照データ項目にEXTERNAL句は指定できません。

KCCC8736C-S

オブジェクト参照データ項目にDEPENDING ON指定付きのOCCURS句は指定できません。

KCCC8737C-S

オブジェクト参照データ項目にKEY指定付きのOCCURS句は指定できません。

KCCC8738C-S

オブジェクト参照データ項目にREDEFINES句は指定できません。

KCCC8739C-S

オブジェクト参照データ項目にSIGN句は指定できません。

KCCC8740C-S

オブジェクト参照データ項目にVALUE句は指定できません。

KCCC8741C-S

オブジェクト参照データ項目にADDRESSED句は指定できません。

KCCC8742C-S

ファクトリ定義又はファクトリメソッドの作業場所節及び連絡節以外でOBJECT REFERENCE ACTIVE-CLASS指定のオブジェクト参照データ項目は定義できません。

KCCC8747C-S

オブジェクト参照データ項目に条件名は指定できません。

KCCC8748C-S

オブジェクト参照データ項目を従属項目に持つ集団項目に条件名は指定できません。

KCCC8752C-S

クラス定義又はインタフェース定義中のメソッド数が上限値（65,530）を超えました。分割するか，メソッド数を減らしてください。

KCCC8756C-S

ファクトリ定義又はインスタンス定義のFD記述項にはREPORT句は指定できません。

KCCC8757C-S

オブジェクト参照データ項目のUSAGE IS OBJECT REFERENCE句にクラス名またはインタフェース名以外は指定できません。

KCCC8758C-S

クラス名またはインタフェース名"*** 1 ***"は二重に指定できません。

KCCC8759C-S

ACTIVE-CLASS指定のオブジェクト参照データ項目は，ファクトリ定義／インスタンス定義の作業場所節，またはメソッド定義の局所場所節／連絡節以外で定義できません。

KCCC8766C-S

メソッド定義中の連絡節のOCCURS DEPENDING ON データ名には，連絡節以外で定義したデータ名は指定できません。

KCCC8767C-S

PROPERTY句は指定できません。

KCCC8768C-S

OCCURS DEPENDING ON句に指定されたデータ項目が同じPROPERTY句指定のある集団項目の下位項目に定義されていません。

KCCC8769C-S

PROPERTY句は二重に指定できません。

KCCC8771C-S

プロパティ名"*** 1 ***"には，PROPERTY句を指定したデータ名と同じ名前を指定できません。

KCCC8772C-S

PROPERTY句は，一意に参照するための修飾を必要としない名前の基本項目以外に指定できません。

KCCC8775C-S

メソッド名"*** 1 ***"がクラス名と重複しています。

KCCC8776C-S

PROPERTY句指定によってコンパイラが生成したメソッド名"*** 1 ***"がクラス名と重複しています。

KCCC8777C-S

クラス定義又はインタフェース定義"*** 1 ***"をリポジトリ"*** 2 ***"以外のリポジトリで参照しているクラス定義又はインタフェース定義を取り込みました。

KCCC8778C-S【PC】

クラス定義，インタフェース定義及び関数定義では，OLEオブジェクト参照データ項目及びバリアントデータ項目は定義できません。

KCCC8779C-S

メソッド定義の画面節（SCREEN SECTION）に，実体のない画面項目は指定できません。

KCCC8900C-U

論理エラーが発生しました。エラー情報＝*** 1 ***

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC8901C-W

オプション"*** 1 ***"は指定できません。このオプションを無視します。

KCCC8903C-U

COBOL2002がインストールされていないため翻訳できません。

要因

COBOL2002がインストールされていない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

COBOL2002をインストールする。

KCCC8904C-U

オプション"*** 1 ***"は指定できません。

要因

不当なオプションが指定された。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

不当なオプションを指定しないで再実行する。

KCCC8906C-W

-Repository,Genコンパイラオプションが指定されているため，リンケージ処理は行いませんでした。

KCCC8907C-W

オプション"*** 1 ***"とオプション"*** 2 ***"は同時に指定できません。オプション"*** 3 ***"を無視します。

KCCC8920C-U

論理エラーが発生しました。エラー情報＝*** 1 ***

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC8922C-S

外部リポジトリに翻訳単位"*** 1 ***"が見つかりません。

KCCC8923C-S

リポジトリファイル"*** 1 ***"にアクセスが許可されていません。

KCCC8925C-W

環境変数CBLREPの先頭に設定されているディレクトリが存在しません。このディレクトリを無視します。

KCCC8940C-U

論理エラーが発生しました。エラー情報＝*** 1 ***

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC8941C-S

メソッド"*** 1 ***"が再定義されないで，複数クラスから継承されていますが，プロトタイプが一致していません。

KCCC8942C-S

再定義メソッドと被再定義メソッドの，適合関係に誤りがあります。

KCCC8943C-S

メソッド"*** 1 ***"がINHERITS句によって複数取り込まれていますが，メソッド原型が同一ではありません。

KCCC8944C-S

継承したインタフェース定義で宣言されたメソッド原型と，同じ名前のメソッド原型を宣言できません。

KCCC8945C-S

送り出し側作用対象の型が受け取り側作用対象の型に適合していません。

KCCC8946C-S

呼び起こしメソッドの仮結果の定義がACTIVE-CLASSの指定があるオブジェクト参照データ項目のときは，呼び起こし対象のクラスのオブジェクトを受け取れる実結果でなければなりません。

KCCC8947C-S

呼び起こされるメソッド又は利用者定義関数の実引数が対応する仮引数に適合していません。又は，仮結果が実結果に適合していません。

KCCC8948C-S

呼び起こされるメソッドが見付かりません。

KCCC8953C-U

クラス定義"*** 1 ***"が循環的に継承されています。

要因

リポジトリ段落に指定したクラス指定子のクラス定義，またはそのクラス定義が継承しているクラス定義で，循環的な継承が発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

クラスの継承関係を見直す。

KCCC8954C-U

インタフェース定義"*** 1 ***"が循環的に継承されています。

要因

リポジトリ段落に指定したインタフェース指定子のインタフェース定義，またはそのインタフェース定義が継承しているインタフェース定義で，循環的な継承が発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

インタフェースの継承関係を見直す。

KCCC8955C-S

メソッド"*** 1 ***"は再定義できません。

KCCC8980C-S

クラス"*** 1 ***"はリポジトリファイル中に存在しません。

KCCC8981C-S

リポジトリの異なる同一名のクラス又はインタフェースを指定することはできません。

KCCC8982C-S

リポジトリファイル"*** 1 ***"はアクセス可能なバージョンではありません。

KCCC8983C-S

リポジトリファイル"*** 1 ***"は壊れています。

KCCC8984C-S

ファイル"*** 1 ***"はリポジトリファイルではありません。

KCCC8985C-U

リポジトリファイル"*** 1 ***"の入出力でI/Oエラーが発生しました。

要因

リポジトリファイルの入出力処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

（1）リポジトリファイルを参照する場合

　（a）処理中のリポジトリファイル自身で入力エラーが発生した。

　（b）ディレクトリまたはリポジトリファイルにアクセス権限がない。

　（c）参照するリポジトリファイルの絶対パスの長さが制限値を超えた。

（2）リポジトリファイルを作成／更新する場合

　（a）ファイルが一杯になった。

　（b）処理中のリポジトリファイル自身で出力エラーが発生した。

　（c）ディレクトリまたはリポジトリファイルにアクセス権限がない。

　（d）作成／更新するリポジトリファイルの絶対パスの長さが制限値を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

ディレクトリまたはリポジトリファイルにアクセス権限を与えて再実行する。リポジトリファイルを参照／作成／更新するパスの階層を浅くする。それでも問題が解決できない場合は，当社保守員に連絡する。

2.10　KCCC9000C〜

KCCC9001C-U

回復不能エラーです。メモリが足りません。

要因

コンパイラが稼働するメモリが足りない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

削除できる資源を削除して再実行する。

(P)

プログラムが大きい場合は分割する。

KCCC9002C-U

"*** 1 ***"ファイルがオープンできません。

要因

共通インタフェースファイル(.cif)，またはプログラム情報ファイル(.cbp)が存在しない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

ネットワークを介してコンパイルする場合にネットワークのコンフリクトなどが原因で発生することがある。何度か再コンパイルを試みて，まだエラーが発生する場合には，当社保守員に連絡する。

KCCC9003C-U

"*** 1 ***"ファイルがクローズできません。

要因

共通インタフェースファイル(.cif), プログラム情報ファイル(.cbp), またはオブジェクトファイルで入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

カレントディレクトリ(PCで開発マネージャを使う場合は作業フォルダ)がネットワークディレクトリの場合は，ネットワーク障害が原因で発生することがあるので，何度かコンパイルを試みる。ネットワークディレクトリでない場合や，ネットワークディレクトリでかつ頻繁に発生する場合は，ディスク障害の可能性があるので，コンピュータの管理者に問い合わせる。

KCCC9004C-U

"*** 1 ***"ファイルに入出力エラーが発生しました。

要因

共通インタフェースファイル(.cif), プログラム情報ファイル(.cbp), またはオブジェクトファイルで入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

カレントディレクトリ(PCで開発マネージャを使う場合は作業フォルダ)がネットワークディレクトリの場合は，ネットワーク障害が原因で発生することがあるので，何度かコンパイルを試みる。ネットワークディレクトリでない場合や，ネットワークディレクトリでかつ頻繁に発生する場合は，ディスクがフルに使用されているか，ディスク障害の可能性があるので，コンピュータの管理者に問い合わせる。

KCCC9005C-U

不当なオプション"*** 1 ***"が指定されました。

要因

内部的なモジュールが不当に単体で起動された。又は，呼び出し方法が不正である。

(S)

モジュールの起動を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC9006C-U

必須オプション'-cif'が指定されていません。

要因

内部的なモジュールが不当に単体で起動された。又は，呼び出し方法が不正である。

(S)

モジュールの起動を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC9007C-U

"*** 1 ***"で内部エラーが発生しました。

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC9011C-U

プログラム，関数又はメソッドのスタックフレームのサイズが制限値の*** 1 ***バイトを超えました。

要因

プログラム，関数又はメソッドのスタックフレームのサイズが制限値を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

局所場所節を縮小するか，大きなサイズのBY VALUE引数やBY CONTENT引数の使用を削減してください。

KCCC9012C-U

"*** 1 ***"番目の文が大き過ぎます。文を分割してください。

要因

当該文に対しコンパイラの処理の限界を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

文を分割する。

KCCC9013C-S

同一のSTDCALL呼び出しの外部関数"*** 1 ***"に対する実引数が複数のCALL文で異なります。

KCCC9015C-U

命令コードの合計が制限値の*** 1 ***バイトを超えました。

要因

オブジェクトファイルに出す命令コードの合計が制限値を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

プログラムを縮小してください。

KCCC9016C-U

静的データの合計が制限値の*** 1 ***バイトを超えました。

要因

オブジェクトファイルに出す静的データの合計が制限値を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

ファイル節又は作業場所節を縮小してください。

KCCC9017C-U

命令コードと静的データの合計が制限値の2,130,706,431バイトを超えました。

要因

オブジェクトファイルに出す命令コードと静的データの合計が制限値を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

ファイル節又は作業場所節を縮小してください。

KCCC9100C-U

Unrecoverable error, out of memory.

要因

コンパイラが稼働するメモリが足りない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

削除できる資源を削除して再実行する。

(P)

プログラムが大きい場合は分割する。

KCCC9101C-U

File "*** 1 ***" cannot be opened.

要因

共通インタフェースファイル（.cif），又はプログラム情報ファイル（.cbp）が存在しない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

ネットワークを介してコンパイルする場合にネットワークのコンフリクトなどが原因で発生することがある。何度か再コンパイルを試みて，まだエラーが発生する場合には，当社保守員に連絡する。

KCCC9102C-U

File "*** 1 ***" cannot be closed.

要因

共通インタフェースファイル(.cif), プログラム情報ファイル(.cbp), またはオブジェクトファイルで入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

カレントディレクトリ(PCで開発マネージャを使う場合は作業フォルダ)がネットワークディレクトリの場合は，ネットワーク障害が原因で発生することがあるので，何度かコンパイルを試みる。ネットワークディレクトリでない場合や，ネットワークディレクトリでかつ頻繁に発生する場合は，ディスク障害の可能性があるので，コンピュータの管理者に問い合わせる。

KCCC9103C-U

I/O error on file "*** 1 ***".

要因

共通インタフェースファイル(.cif), プログラム情報ファイル(.cbp), またはオブジェクトファイルで入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

カレントディレクトリ(PCで開発マネージャを使う場合は作業フォルダ)がネットワークディレクトリの場合は，ネットワーク障害が原因で発生することがあるので，何度かコンパイルを試みる。ネットワークディレクトリでない場合や，ネットワークディレクトリでかつ頻繁に発生する場合は，ディスクがフルに使用されているか，ディスク障害の可能性があるので，コンピュータの管理者に問い合わせる。

KCCC9104C-U

Unrecognized closed back option "*** 1 ***".

要因

内部的なモジュールが不当に単体で起動された。又は，呼び出し方法が不正である。

(S)

モジュールの起動を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC9105C-U

The CIF option '-cif' is required.

要因

内部的なモジュールが不当に単体で起動された。又は，呼び出し方法が不正である。

(S)

モジュールの起動を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC9106C-U

Internal error in "*** 1 ***".

要因

コンパイラで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC9110C-U

Stack frame size exceeds *** 1 *** bytes.

要因

プログラム，関数又はメソッドのスタックフレームのサイズが制限値を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

局所場所節を縮小するか，大きなサイズのBY VALUE引数やBY CONTENT引数の使用を削除してください。

KCCC9111C-U

"*** 1 ***"-th statement is too large. Divide the statement into smaller statements.

要因

当該文に対しコンパイラの処理の限界を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

文を分割する。

KCCC9114C-U

Code section exceeds *** 1 *** bytes.

要因

オブジェクトファイルに出す命令コードの合計が制限値を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

プログラムを縮小してください。

KCCC9115C-U

Static data exceeds *** 1 *** bytes.

要因

オブジェクトファイルに出す静的データの合計が制限値を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

ファイル節又は作業場所節を縮小してください。

KCCC9116C-U

The sum of code and static data exceed 2,130,706,431 bytes.

要因

オブジェクトファイルに出す命令コードと静的データの合計が制限値を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

ファイル節又は作業場所節を縮小してください。

KCCC9501C-U【PC】

OLEサーバの生成中に"*** 1 ***"ファイルで入出力エラーが発生しました。

要因

CBLMKOLE2Kで処理するファイルの入出力処理中にエラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

ネットワークを介してコンパイルする場合にネットワークのコンフリクトなどが原因で発生することがある。何度か再コンパイルを試みて，まだエラーが発生する場合には，当社保守員に連絡する。

KCCC9502C-U【PC】

OLEサーバの生成中にメモリが足りなくなりました。

要因

CBLMKOLE2Kが稼働するメモリが足りない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

削除できる資源を削除して再実行する。

(P)

プログラムが大きい場合は分割する。

KCCC9503C-U【PC】

ブラウズ情報ファイル"*** 1 ***"が存在しません。又は，形式に誤りがあります。

要因

ブラウズ情報ファイル（.clxファイル）がない。又は，ブラウズ情報ファイルのバージョンが不一致である。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

ブラウズ情報ファイル（.clxファイル）がカレントディレクトリにない場合は，.clxファイルがほかのタスクにより削除された可能性があるので，再コンパイルする。また，.clxファイルのバージョンが一致していない場合は，不当な.clxファイルを参照していないか確認する。

KCCC9504C-U【PC】

OLEサーバのプロパティ"*** 1 ***"に不当なデータ形式が指定されています。

要因

OLE2プロパティの規則に違反している。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

OLE2サーバのプロパティで使用可能なデータ項目とする。

KCCC9505C-U【PC】

CBLMKOLE2K.EXEが不当な方法で呼び出されました。

要因

CBLMKOLE2Kのコマンドラインが不当である。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC9508C-U【PC】

OLE定義ファイル形式が不当です。

要因

OLE定義ファイルの形式に誤りがある。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

正しいOLE定義ファイルを指定して再コンパイルする。

KCCC9509C-U【PC】

OLE定義ファイル"*** 1 ***"に不当なキー"*** 2 ***"を指定することはできません。

要因

OLE定義ファイルで指定できるキー以外を指定している。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

正しいOLE定義ファイルを指定して再コンパイルする。

KCCC9512C-U【PC】

OLEサーバではPROCEDURE DIVISION USING／RETURNINGのデータ名"*** 1 ***"はアドレスデータ項目，指標データ項目，バリアントデータ項目，2けた以上のブール項目以外でなければなりません。

要因

OLE2サーバの規則に違反している。

(S)

コンパイルを中止する。

(P)

プログラムを修正し再コンパイルする。

KCCC9513C-U【PC】

OLEサーバとするプログラム定義を含んだソースファイルが指定されていません。

要因

CBLMKOLE2Kにブラウズ情報が渡されない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC9516C-U【PC】

カレントディレクトリの完全パス名，又はサーバ名の長さが制限値を超えました。

要因

カレントディレクトリの完全パス名，又はサーバ名の長さが制限値を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

完全パス名又はサーバ名を短くした後，再コンパイルする。

KCCC9517C-U【PC】

OLEサーバ名として不適切な名称が指定されました。

要因

OLEサーバ名として不適切である。

（a）サーバ名がない(拡張子のみは不可)。

（b）サーバ名がハイフンから始まっている。

（c）サーバ名にファイルに使用できない文字が含まれている。

（d）サーバ名がファイル名として指定できない名称である。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

サーバ名を変更した後，再コンパイルする。

KCCC9702C-U

メモリ割り当てでエラーが発生しました。

要因

HTMLトランスレータが稼動するメモリが不足した。

(S)

COBOLソースの生成を中止する。

(O)

使用中の領域を調査し，削除できるものは削除して再実行する。

KCCC9706C-U

HTMLトランスレータで内部エラーが発生しました。

要因

HTMLトランスレータで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

COBOLソースの生成を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC9707C-U

HTMLトランスレータでエラーの数が制限値（30）を超えました。

要因

エラーの数が31以上出力された。

(S)

COBOLソースの生成を中止する。

(P)

HTML拡張言語を修正して再実行する。

KCCC9708C-U

一時ファイル"*** 1 ***"の処理中にエラーが発生しました。

要因

ファイルのオープン処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルに対するアクセス権限がない。

（b）ファイルが存在しない。

（c）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

（d）既に開かれているファイルを開こうとした。

(S)

COBOLソースの生成を中止する。

(O)

ファイルのエラーの原因を調査する。

KCCC9711C-S

変数名に誤りがあります。

KCCC9712C-S

変数名"*** 1 ***"の長さが28バイトを超えました。

KCCC9713C-S

変数名の先頭文字が英字ではありません。

KCCC9714C-S

%$の挿入位置に誤りがあります。

KCCC9715C-S

コメントの始まり"$%--"に対応するコメントの終わり"--%$"がありません。

KCCC9716C-S

変数名に"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC9721C-S

"$%END-REPEAT%$"に対応する"$%REPEAT%$"がありません。

KCCC9722C-S

"$%REPEAT%$"に対応する"$%END-REPEAT%$"がありません。

KCCC9723C-S

"$%REPEAT%$"に"$%IF%$"は記述できません。

KCCC9724C-S

"$%REPEAT%$"の入れ子が二重を超えました。

KCCC9731C-S

"$%IF%$"の記述に誤りがあります。

KCCC9733C-S

"$%IF%$"に不当な文字"*** 1 ***"があります。

KCCC9734C-S

"$%IF%$"に無効な演算子があります。

KCCC9735C-S

"$%IF%$"のリテラル文字の長さが160バイトを超えました。

KCCC9736C-S

"$%IF%$"が$%と%$で囲まれていません。

KCCC9737C-S

"$%END-IF%$"に対応する"$%IF%$"がありません。

KCCC9738C-S

"$%IF%$"に対応する"$%END-IF%$"がありません。

KCCC9739C-S

"$%IF%$"に不当な"$%END-REPEAT%$"があります。

KCCC9740C-S

"$%IF%$"の入れ子が三重を超えました。

KCCC9741C-S

"$%IF%$"のリテラル文字が引用符で囲まれていません。

KCCC9742C-S

"$%IF%$"でリテラル文字とリテラル文字の比較はできません。

KCCC9743C-S

"$%ELSE%$"に対応する"$%IF%$"がありません。

KCCC9744C-S

"$%IF%$"の変数名に"*** 1 ***"は指定できません。

KCCC9745C-S

"$%IF%$"のNULLの記述に誤りがあります。

KCCC9751C-U

指定されたファイル"*** 1 ***"を開くことができません。

要因

ファイルのオープン処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルに対するアクセス権限がない。

（b）ファイルが存在しない。

（c）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

（d）既に開かれているファイルを開こうとした。

(S)

COBOLソースの生成を中止する。

(O)

ファイルのエラーの原因を調査する。

KCCC9772C-U

不当なオプション"*** 1 ***"が指定されました。

要因

不当なオプションが指定された。

(S)

COBOLソースの生成を中止する。

(O)

正しいオプションを指定して再実行する。

KCCC9773C-U

入力ファイルがありません。

要因

入力ファイルがない。

(S)

COBOLソースの生成を中止する。

(O)

HTMLファイルを指定して再実行する。

KCCC9774C-U

不当なパス"*** 1 ***"が指定されました。

要因

不当なパスが指定された。

(S)

COBOLソースの生成を中止する。

(O)

正しいパスを指定して再実行する。

KCCC9775C-U

不当な拡張子"*** 1 ***"が指定されました。

要因

HTMLファイル（.HTM，.HTML）以外の拡張子が指定された。

(S)

COBOLソースの生成を中止する。

(O)

拡張子をHTMLファイル（.HTM，.HTML）に修正して再実行する。

KCCC9776C-U

指定されたファイル名長が30バイトを超えました。

要因

指定されたファイル名が30バイトを超えた。

(S)

COBOLソースの生成を中止する。

(O)

ファイル名を30バイト以下に修正して再実行する。

3　擬似主／副プログラム生成時のメッセージの一覧

この章では，擬似主／副プログラム生成時のメッセージの一覧と，メッセージの詳細について説明します。

3.1　KCCC0000G〜

KCCC0002G-U

擬似プログラムを作成する権限がありません。

要因

擬似プログラムを作成する権限がない，又はディレクトリに書き込み権限がない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

擬似プログラムを削除するかディレクトリに書き込み権限を与えて再実行する。

KCCC0003G-U

擬似プログラムが作成できません。

要因

擬似プログラムの入出力処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

(a) ファイルが一杯になった。

(b) 処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0004G-U

擬似プログラムが作成できません。

要因

擬似プログラムの入出力処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

(a) ファイルが一杯になった。

(b) 処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0005G-U

擬似プログラムが作成できません。

要因

擬似プログラムの入出力処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

(a) ファイルが一杯になった。

(b) 処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0006G-U

プログラム情報ファイルを参照する権限がありません。

要因

プログラム情報ファイル（.cbp）にアクセス権がない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

プログラム情報ファイル（.cbp）のアクセス権を確認して再実行する。

KCCC0007G-U

プログラム情報ファイルを参照する権限がありません。

要因

プログラム情報ファイル（.cbp）にアクセス権がない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

プログラム情報ファイル（.cbp）のアクセス権を確認して再実行する。

KCCC0008G-U

プログラム情報ファイルが参照できません。

要因

プログラム情報ファイル処理中に入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0009G-U

プログラム情報ファイルが参照できません。

要因

プログラム情報ファイル処理中に入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0010G-U

プログラム情報ファイルが参照できません。

要因

プログラム情報ファイル処理中に入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0011G-U

プログラム情報ファイルが参照できません。

要因

プログラム情報ファイル処理中に入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0012G-U

プログラム情報ファイルが参照できません。

要因

プログラム情報ファイル処理中に入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0013G-U

プログラム情報ファイルが参照できません。

要因

プログラム情報ファイル処理中に入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0014G-U

プログラム情報ファイルが参照できません。

要因

プログラム情報ファイル処理中に入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0015G-U

プログラム情報ファイルが参照できません。

要因

プログラム情報ファイル処理中に入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0016G-U

プログラム情報ファイルが参照できません。

要因

プログラム情報ファイル処理中に入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0017G-U

擬似プログラムを作成する権限がありません。

要因

擬似プログラムを作成する権限がない，又はディレクトリに書き込み権限がない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

擬似プログラムを削除するかディレクトリに書き込み権限を与えて再実行する。

KCCC0018G-U

擬似プログラムが作成できません。

要因

擬似プログラムの入出力処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

(a) ファイルが一杯になった。

(b) 処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0019G-U

擬似プログラムが作成できません。

要因

擬似プログラムの入出力処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

(a) ファイルが一杯になった。

(b) 処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0020G-U

擬似プログラムが作成できません。

要因

擬似プログラムの入出力処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

(a) ファイルが一杯になった。

(b) 処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0021G-U

擬似プログラムが作成できません。

要因

擬似プログラムの入出力処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

(a) ファイルが一杯になった。

(b) 処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0022G-U

擬似プログラムが作成できません。

要因

擬似プログラムの入出力処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

(a) ファイルが一杯になった。

(b) 処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0023G-U

擬似プログラムが作成できません。

要因

擬似プログラムの入出力処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

(a) ファイルが一杯になった。

(b) 処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0024G-U

擬似プログラムが作成できません。

要因

擬似プログラムのクローズ処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

(a) ファイルを閉じるとき，バッファに残っていた内容をファイルに書き出す。このとき，ファイルが一杯になった。

(b) 処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0025G-U

プログラム情報ファイルが存在しません。

要因

-SimMain／-SimSub／-SimIdentオプションに指定した副プログラムのプログラム情報ファイルが存在しない。又は-TDInfオプションが指定されていない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

-SimMain／-SimSub／-SimIdentオプションに正しい副プログラム名を指定する。又は-TDInfオプションを指定して再実行する。

KCCC0026G-U

プログラム情報ファイルが参照できません。

要因

-SimMain／-SimSub／-SimIdentオプションに指定した副プログラムのプログラム情報ファイルが存在しない。又は-TDInfオプションが指定されていない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

-SimMain／-SimSub／-SimIdentオプションに正しい副プログラム名を指定する。又は-TDInfオプションを指定して再実行する。

KCCC0027G-U

プログラム情報ファイルが参照できません。

要因

-SimMain／-SimSub／-SimIdentオプションに指定した副プログラムのプログラム情報ファイルが存在しない。又は-TDInfオプションが指定されていない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

-SimMain／-SimSub／-SimIdentオプションに正しい副プログラム名を指定する。又は-TDInfオプションを指定して再実行する。

KCCC0028G-U

擬似プログラムを作成する権限がありません。

要因

擬似プログラムを作成する権限がない，又はディレクトリに書き込み権限がない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

擬似プログラムを削除するかディレクトリに書き込み権限を与えて再実行する。

KCCC0029G-U

擬似プログラムが作成できません。

要因

擬似プログラムの入出力処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

(a) ファイルが一杯になった。

(b) 処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0030G-U

擬似プログラムが作成できません。

要因

擬似プログラムの入出力処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

(a) ファイルが一杯になった。

(b) 処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0031G-U

擬似プログラムが作成できません。

要因

擬似プログラムのクローズ処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

(a) ファイルを閉じるとき，バッファに残っていた内容をファイルに書き出す。このとき，ファイルが一杯になった。

(b) 処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0032G-U

擬似プログラムが作成できません。

要因

擬似プログラムの入出力処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

(a) ファイルが一杯になった。

(b) 処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0033G-U

擬似プログラムが作成できません。

要因

擬似プログラムの入出力処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

(a) ファイルが一杯になった。

(b) 処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0034G-U

擬似プログラムが作成できません。

要因

擬似プログラムの入出力処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

(a) ファイルが一杯になった。

(b) 処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0035G-U

擬似プログラムが作成できません。

要因

擬似プログラムの入出力処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

(a) ファイルが一杯になった。

(b) 処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0036G-U

擬似プログラムが作成できません。

要因

擬似プログラムの入出力処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

(a) ファイルが一杯になった。

(b) 処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0038G-U

プログラム情報ファイルに該当するプログラムが存在しません。

要因

プログラム名の指定に誤りがある。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

プログラム名とソースファイルを確認して再実行する。

KCCC0039G-U

擬似プログラムが既に存在します。

要因

プログラム名またはファイル名の指定に誤りがある。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

プログラム名と擬似プログラム名を確認して再実行する。

KCCC0040G-U

オプションに指定されたプログラム名の長さが制限値を超えました。

要因

オプションに指定されたプログラム名の長さが制限値を超えた。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

オプションに指定されたプログラム名を変更する。

KCCC0041G-U

サポートしていないデータ定義型がCALL引数に存在します。

要因

指定されたCALL引数にプログラムシミュレーションでサポートしていない型を指定している。サポートしていない型については，マニュアルの-SimMain／-SimSub／-SimIdentオプションを参照してください。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

該当CALL引数の型を変更する。

KCCC0042G-W

DEPENDING ON句に指定されたデータ項目名がCALL引数内に存在しないので，DEPENDING ON句は生成しません。

要因

DEPENDING ON句に指定されたデータ項目名がCALL引数内に存在しない。

(S)

コンパイルを続行する。

(O)

DEPENDING ON句に指定されたデータ項目名をCALL引数内に指定する。

KCCC0043G-U【UNIX】

擬似プログラムを作成する権限がありません。

要因

擬似プログラムを作成する権限がない，又はディレクトリに書き込み権限がない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

擬似プログラムを削除するかディレクトリに書き込み権限を与えて再実行する。

KCCC0044G-U【UNIX】

擬似プログラムが作成できません。

要因

擬似プログラムの入出力処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

(a) ファイルが一杯になった。

(b) 処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0045G-U【UNIX】

擬似プログラムが作成できません。

要因

擬似プログラムの入出力処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

(a) ファイルが一杯になった。

(b) 処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0046G-U【UNIX】

擬似プログラムが作成できません。

要因

擬似プログラムのクローズ処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

(a) ファイルを閉じるとき，バッファに残っていた内容をファイルに書き出す。このとき，ファイルが一杯になった。

(b) 処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0047G-U

プログラム情報ファイルのバージョン番号がコンパイラのバージョン番号と一致していません。

要因

プログラム情報ファイルのバージョン番号がコンパイラのバージョン番号と一致していない。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

-TDInfオプションを指定して再コンパイルをする。

KCCC0080G-U【PC】

一時ファイルを開くことができません。

要因

処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0081G-U【PC】

一時ファイルを閉じることができません。

要因

処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0082G-U【PC】

一時ファイルで入出力エラーが発生しました。

要因

処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC0090G-U

Not enough memory.

要因

メモリ不足が発生した。

(S)

コンパイルを中止する。

(O)

削除できる資源（実行中のプログラムなど）を削除して再実行する。

4　実行時のメッセージの概要

この章では，実行時に出力されるメッセージの概要について説明します。

4.1　メッセージIDの形式（実行時のメッセージ）

実行時に出力されるメッセージの形式を次に示します。

KCCCnnnnR-x    メッセージテキスト

KCCC：プリフィクス

nnnn：メッセージ番号

R：実行時のメッセージであることを示す。

x：メッセージレベル

U：回復不能エラー

S：エラー

W：警告

I：お知らせ

なお，ファイル入出力文でのエラー情報出力機能で出力されるメッセージは，メッセージレベルがIレベルに変更されます。詳細は，マニュアル「COBOL2002　ユーザーズガイド」またはマニュアル「COBOL2002　使用の手引　手引編」を参照してください。

4.2　メッセージの説明の形式（実行時のメッセージ）

このマニュアルでは，実行時のメッセージを次の形式で記載します。

KCCCnnnnR-x

メッセージテキスト

要因

メッセージの説明を示す。

(S)

システムの処置を示す。

(O)

オペレータの処置を示す。

(P)

プログラム作成者の処置を示す。

共通例外の例外名

エラーメッセージに対応した，共通例外処理の例外名を示す。

詳細は，マニュアル「COBOL2002　ユーザーズガイド」またはマニュアル「COBOL2002　使用の手引　手引編」の共通例外処理の説明を参照のこと。

メッセージ中の可変の埋め字部分は*** n ***（nは数字）で示します。

各メッセージに付けられる情報を次に示します。

エラーコード

（画面入出力機能の場合）

画面入出力機能のエラー要因を示すコードを表します。詳細は，XMAP3のマニュアルの，リターンコードの説明を参照してください。

（上記以外の場合）

COBOL2002の内部コードを表します。

エラー番号【PC】

Microsoft C／C++の関数などで発生したエラーの詳細情報を表します。エラー番号の形式は次のようになります。

nnn-mmm(abcd)
 1   2   3

エラーが発生した関数名に対応する3けたの番号を示します。番号と関数名との対応を，次に示します。

「表4‒1　実行時のエラー番号と関数名」に記載されていない関数番号が出力された場合は，当社保守員に連絡してください。

表4‒1　実行時のエラー番号と関数名

関数番号

関数名（マクロ名）

エラーの詳細

101

close

Microsoft Visual C++のヘルプやMSDN（Microsoft Developer Network）など，MicrosoftのC／C++に関するマニュアルを参照のこと。

103

fstat

104

open

105

stat

106

read

107

unlink

114

_lseek

201

ferror

202

fileno

203

getc

204

putc

301

fclose

302

fopen

303

fread

304

fseek

305

fwrite

306

sprintf

307

fgets

308

fflush

309

ftell

310

fsetpos※1

311

_fseeki64

312

_stat64

313

_fstat64

314

_ftelli64

315

EnableEUDC

501

isaddindex

マニュアル「索引順編成ファイル管理　ISAM」を参照のこと。※2

502

isbuild

503

isclose

504

isdelete

505

isindexinfo

506

isopen

507

isread

508

isrewrite

509

isstart

510

iswrite

511

isrelease

513

iserase

516

isbuild_LRG※1

517

iserase_LRG※1

518

isopen_LRG※1

519

isclose_LRG※1

520

isaddindex_LRG※1

521

isindexinfo_LRG※1

522

isstart_LRG※1

523

isread_LRG※1

524

iswrite_LRG※1

525

isrewrite_LRG※1

526

isrelease_LRG※1

527

isdelete_LRG※1

529

isrewcurr

530

isrewcurr_LRG※1

531

isdelcurr

532

isdelcurr_LRG※1

551

BTRV

Pervasive.SQL，Btrieveのマニュアルを参照のこと。

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

601

CreateFile

Microsoft Visual C++のヘルプやMSDN（Microsoft Developer Network）など，MicrosoftのC／C++に関するマニュアルを参照のこと。

602

CloseHandle

603

FlushFileBuffers

604

GetStdHandle

605

LockFile

606

ReadFile

607

SetFilePointer

608

UnlockFile

609

WriteFile

610

OpenPrinter

611

StarDocPrinter

612

WritePrinter

613

CreateFileMapping

614

MapViewOfFile

615

UnmapViewOfFile

616

SetTapePosition

617

GetTapeParameters

618

EraseTape

619

WriteTapeMark

620

CreateProcess

621

WaitForSingleObject

622

GetExitCodeProcess

623

GetFileSize

624

GetTempFileName

625

CreateDC

626

CreateCompatibleDC

627

CreateFontIndirect

628

SelectObject

629

GetTextExtentPoint32

630

CreateBitmapIndirect

631

SetBkColor

632

SetTextColor

633

FillRect

634

TextOut

635

SetStretchBltMode

636

StretchBlt

637

GetDIBits

638

DeleteObject

639

DeleteDC

640

TlsAlloc

642

TlsSetValue

643

CreateMutex

644

CreateEvent

645

PrintDlg

646

FlushViewOfFile

647

GetSystemTime

648

SetFileTime

649

GetPrinterDriver

650

LocalAlloc

651

GlobalAlloc

652

GlobalLock

653

Escape

654

StartDoc

655

StartPage

656

EndPage

657

EnumPrinters

701

acos

702

asin

703

atan

704

cos

705

sin

706

tan

707

log

708

log10

709

sqrt

801

LoadLibrary

803

GetProcAddress

注※1　PC(x86)だけで有効

注※2

マニュアル「索引順編成ファイル管理　ISAM」にないエラーコードは，Microsoft Visual C++のヘルプやMSDN（Microsoft Developer Network）など，MicrosoftのC／C++に関するマニュアルを参照のこと。

システムから返されたエラー番号を示します。値が設定されていない場合は***が表示されます。

主なエラー番号とエラーの内容を，次に示します。

表4‒2　実行時の主なエラー番号とエラーの内容

エラー番号

エラーの内容

2

該当するファイルまたはディレクトリがない。

5

アクセスが拒否された。

12

メモリが不足している。

13

アクセスの許可が得られない。

17

ファイルがある。

24

オープンしているファイルが多過ぎる。

28

デバイスに領域が残っていない。

36

資源のデッドロックが発生した。

740※

管理者権限のないユーザから呼び出された。

注※　Windows Vista以降のOSで有効

索引ファイルで入出力障害が発生したときだけ表示されます。

a：isstat1を表す

b：isstat2を表す

c：isstat3を表す

d：isstat4を表す

isstat1〜isstat4の詳細については，マニュアル「索引順編成ファイル管理　ISAM」を参照してください。

エラー番号【UNIX】

システム関数で発生したエラーの詳細情報を表します。詳細は，各システムのシステム関数に関するマニュアルを参照してください。エラー番号の形式は次のようになります。

nnn-mmm(abcd)
 1   2   3

エラーが発生した関数名に対応する3けたの番号を示します。番号と関数名との対応を，次に示します。

「表4‒3　実行時のエラー番号と関数名」に記載されていない関数番号が出力された場合は，当社保守員に連絡してください。

表4‒3　実行時のエラー番号と関数名

関数番号

関数名（マクロ名）

エラーの詳細

101

close

各システムのシステム関数に関するマニュアルを参照のこと。

102

fcntl

103

fstat

104

open

105

stat

106

read

107

unlink

108

ftruncate

109

utime

111

getpid

112

malloc

113

tempnam※1

mkstemp※2

114

lseek

116

write

117

getprocs※3

AIXシステムのmanテキストなど，システム関数に関するリファレンスを参照のこと。

118

getargs※3

201

ferror

各システムのシステム関数に関するマニュアルを参照のこと。

202

fileno

203

getc

204

putc

301

fclose

302

fopen

303

fread

304

fseek

305

fwrite

306

sprintf

307

fgets

308

fflush

309

ftell

310

fsync

311

fseeko

312

fstatvfs

313

ftello※4

314

fopen64※4

315

fseeko64※4

316

ftello64※4

501

isaddindex

マニュアル「索引順編成ファイル管理　ISAM」を参照のこと。

502

isbuild

503

isclose

504

isdelete

505

isindexinfo

506

isopen

507

isread

508

isrewrite

509

isstart

510

iswrite

511

isrelease

513

iserase

514

IsSetReclen

516

IsFlushData※4

651

pthread_once

各システムのシステム関数に関するマニュアルを参照のこと。

652

pthread_key_create

653

pthread_setspecific

654

pthread_getspecific

655

pthread_mutex_init

656

pthread_mutex_lock

657

pthread_mutex_unlock

671

localtime_r

672

gmtime_r

673

srand48_r

674

drand48_r

675

sigaddset

676

sigprocmask

701

acos

702

asin

703

atan

704

cos

705

sin

706

tan

707

log

708

log10

709

sqrt

801

shl_load※5

dlopen※6

各システムのmanテキストなど，システム関数に関するリファレンスを参照のこと。

802

shl_findsym※5

dlsym※6

803

shl_get※5

dlinfo※6

841

loadquery

AIXシステムのmanテキストなど，システム関数に関するリファレンスを参照のこと。

851

fork

各システムのシステム関数に関するマニュアルを参照のこと。

852

execvp

853

wait

854

waitpid

901

iconv_open

Linuxシステムのmanテキストなど，システム関数に関するリファレンスを参照のこと。

902

iconv

903

iconv_close

注※1　HP-UX(IPF)，HP-UX(IPF64)，AIX(32)，AIX(64)だけで有効

注※2　Linux(x86)，Linux(x64)，Linux(IPF64)，Solaris(SPARC)だけで有効

注※3　AIX(32)，AIX(64)だけで有効

注※4　AIX(32)，AIX(64)，Linux(x86)，Linux(x64)だけで有効

注※5　HP-UX(IPF)，HP-UX(IPF64)だけで有効

注※6　AIX(32)，AIX(64)，Solaris(SPARC)だけで有効

システムから返されたエラー番号を示します。値が設定されていない場合は***が表示されます。

索引ファイルで入出力障害が発生したときだけ表示されます。

a：isstat1を表す

b：isstat2を表す

c：isstat3を表す

d：isstat4を表す

isstat1〜isstat4の詳細については，マニュアル「索引順編成ファイル管理　ISAM」を参照してください。

仮想端末名

画面機能での送受信先を表します。

環境変数名

環境変数名を表します。

環境変数値

環境変数値を表します。

行番号／欄

エラー発生時に動作中だった文の行番号と欄を表します。行番号は，コンパイルリストに示された番号です。COBOLプログラムの初期設定処理中の場合は******／**で表示されます。

詳細情報

エラーの原因の詳細を表します。

ISAMによる索引編成ファイルのクローズ時のディスク書き込み保証機能でのエラー（メッセージID：KCCC4653R-S）の場合，dlerror関数が返したエラーメッセージを表します。

OLE2オートメーション機能でのエラー（メッセージID：KCCC85nnR）の場合，詳細情報の内容によって，それぞれ次の内容を参照してください。

・詳細情報の内容が「COBOL ERROR nn」の場合

エラーコード値

エラーの内容

10

引数の値がNULLである。

13

ファイル名の拡張子がない。

14

プログラムIDが異なっている。

15

ファイル名，クラス名の指定が共にない。

18

Dispatchポインタが取得できなかった。

19

数値を構成する要素に誤りがある。

20

BSTR文字列を確保できなかった。

21

未サポートのVARIANTタイプが設定されている。

22

文字列を格納する領域が，文字列長よりも長い。

23

不当な日付が指定されている。

24

クラス名の指定がない。

25

サーバオブジェクトポインタが指定されていない。

26

OLEプロパティの指定がない。

27

OLEメソッドの指定がない。

28

COBOLデータ項目の指定がない。

29

OLEプロパティに引数が指定されている。

30

引数VARIANTテーブルの指定がない。

31

VARIANT値とCOBOLデータ項目の型が不一致である。

32

設定できないVARIANT値が指定されている。

33

指定されたキーがオープンできない。

34

指定されたキーの値が取得できない。

35

指定されたキーがクローズできない。

36

コード変換ライブラリが正しくインストールされていない。

37

Unicode機能で，次のエラーが発生した。

一意名中に，UTF-16に変換できない文字が含まれている。

一意名中の日本語文字や半角かたかななどの多バイト文字が途中で切れている。※

そのほかの要因については「コード変換ライブラリのマニュアル」のCodeConvString関数の説明を参照のこと。

そのほかの番号

OLEのシステムエラーが発生した。10進数のエラーコード値から，OLE関連のマニュアルでエラー状態を調べて対策する。

注※

OLE2オートメーション機能で使用するデータは，OLEオブジェクトとのやり取りのため，内部的にコード変換を行います。Unicode機能使用時，コード変換に失敗すると，このエラーが発生します。

・詳細情報の内容が「xxxx_E_xxxx（xxxx：機能およびエラー状態）」の場合

操作の対象となるOLE2オートメーション機能に関するマニュアル，またはOLE2のプログラミングに関するマニュアルを参照してください。

ファイルオープン時の属性矛盾エラー（メッセージID：KCCC3024R-S，KCCC4025R-S，KCCC4625R-S）の場合，エラー要因によって，「表4‒4　メッセージIDがKCCC3024R-SまたはKCCC4025R-Sの場合」および「表4‒5　メッセージIDがKCCC4625R-Sの場合」に示す詳細情報を表します。

表4‒4　メッセージIDがKCCC3024R-SまたはKCCC4025R-Sの場合

詳細情報

ファイルの属性情報

プログラムの指定

エラー要因

ファイル形式

RELATIVE(fixed-length record)

SEQUENTIAL(variable-length record)

相対編成ファイルの固定長レコード形式で作成された物理ファイルである。

RELATIVE(variable-length record)

相対編成ファイルの可変長レコード形式で作成された物理ファイルである。

OTHER

上記以外の順編成ファイルの可変長レコード形式でない物理ファイル，または標準入出力を指定した。

SEQUENTIAL(variable-length record)

RELATIVE(fixed-length record)

順編成ファイルの可変長レコード形式で作成された物理ファイルである。

RELATIVE(variable-length record)

相対編成ファイルの可変長レコード形式で作成された物理ファイルである。

OTHER

上記以外の相対編成ファイルの固定長レコード形式でない物理ファイル，または標準入出力を指定した。

SEQUENTIAL(variable-length record)

RELATIVE(variable-length record)

順編成ファイルの可変長レコード形式で作成された物理ファイルである。

RELATIVE(fixed-length record)

相対編成ファイルの固定長レコード形式で作成された物理ファイルである。

OTHER

上記以外の相対編成ファイルの可変長レコード形式でない物理ファイル，または標準入出力を指定した。

最大レコード長

物理ファイル作成時の最大レコード長

プログラムで指定した最大レコード長

最大レコード長が異なる。

最小レコード長

物理ファイル作成時の最小レコード長

プログラムで指定した最小レコード長

最小レコード長が異なる。

補足事項

1つのファイルオープン処理で複数の誤りがあった場合，最初に発見された1つの誤りを表します。

表4‒5　メッセージIDがKCCC4625R-Sの場合

詳細情報

ファイルの属性情報

プログラムの指定

エラー要因

ファイル形式

INDEXED(variable-length record)

INDEXED(fixed-length record)

ISAMによる索引編成ファイルの可変長レコード形式で作成された物理ファイルである。

OTHER

標準入出力を指定した。

INDEXED(fixed-length record)

INDEXED(variable-length record)

ISAMによる索引編成ファイルの固定長レコード形式で作成された物理ファイルである。

OTHER

標準入出力を指定した。

最大レコード長

物理ファイル作成時の最大レコード長

プログラムで指定した最大レコード長

最大レコード長が異なる。

最小レコード長

物理ファイル作成時の最小レコード長

プログラムで指定した最小レコード長

最小レコード長が異なる。

キー個数

物理ファイル作成時のキー個数

プログラムで指定したキー個数

副キーの個数が異なる。

主レコードキー

***

***

主キーの指定（キー長，キー位置，キー形式，重複キー指定データ形式，合成キーを構成するキーの数）が異なる。

副レコードキー

***

***

副キーの指定（キー長，キー位置，キー形式，重複キー指定データ形式，合成キーを構成するキーの数）が異なる。

データ形式

STANDARD※

REVERSE

ビッグエンディアン形式のシステム上の物理ファイルに対して，DATA FORMAT句にREVERSEを指定した。

REVERSE※

STANDARD

リトルエンディアン形式のシステム上の物理ファイルに対して，DATA FORMAT句にSTANDARDを指定した。

その他

***

***

上記以外のエラーが発生した。次の要因が考えられる。

キー定義ファイル，キーファイル，データファイルの物理ファイルのどれかが存在しない。

ほかのプログラムで索引ファイルを作成中である。

補足事項

1つのファイルオープン処理で複数の誤りがあった場合，最初に発見された1つの誤りを表します。

注※

物理ファイルが置かれるシステムのエンディアン形式を表します。

STANDARD：ビッグエンディアン形式であることを示します。

REVERSE：リトルエンディアン形式であることを示します。

コード変換中のエラーの場合

エラーメッセージ番号（KCCC2306R-S／KCCC2307R-S／KCCC4804R-S）の場合，コード変換ライブラリの関数の戻り値を表します。ただし，コード変換ライブラリがインストールされていない，または前提バージョンに満たない場合は，「****」と表示されます。戻り値の詳細は，「コード変換ライブラリのマニュアル」のCodeConvString関数の説明を参照してください。

ファイルの属性情報

エラーの原因となった属性情報の，物理ファイルのファイル属性情報を表します。値を特定できない場合は***で表示されます。詳細は，「表4‒4　メッセージIDがKCCC3024R-SまたはKCCC4025R-Sの場合」および「表4‒5　メッセージIDがKCCC4625R-Sの場合」を参照してください。

プログラムの指定

エラーの原因となった属性情報の，プログラムの指定を表します。値を特定できない場合は***で表示されます。詳細は，「表4‒4　メッセージIDがKCCC3024R-SまたはKCCC4025R-Sの場合」および「表4‒5　メッセージIDがKCCC4625R-Sの場合」を参照してください。

データ名

データ名を表します。

手続き

外部ファイル整列処理中に，外部ファイルのOPEN／CLOSE処理エラーが発生した手続きを表します。

入力レコード数

エラーの発生したファイルから入力したレコード数を表します。

ファイル

入出力の対象となるファイル名を表します。

ファイル中のレコードの順番

エラーの発生したレコードの順番を表します。

ファイル名

SELECT句で指定したファイル名を表します。

共用ライブラリ名【UNIX】

エラーが発生した共用ライブラリをパス名で表します。

ライブラリ名【PC】

エラーの発生したライブラリ名を表します。

プログラム名

エラー発生時に動作中だったプログラム名を表します。

クラス名／メソッド名

エラー発生時に動作中だったクラス名／メソッド名を表します。

フォーム名／オブジェクト名／イベント名またはプログラム名【PC】

エラー発生時に動作中だったフォーム名／オブジェクト名／イベント名またはプログラム名を表します。

ODBCメッセージ

ODBCメッセージには次の二つの種類があります。

(i) ODBCドライバマネージャが返す診断コードに対応するメッセージテキスト

(ii) データソース固有のネイティブエラーコードに対応するメッセージテキスト

詳細については，使用しているODBCドライバまたはDBMSのマニュアルを参照してください。

要因コード

CBLABNの引数1に指定されたコードを表します。

呼び出し先プログラム名

CALL文に指定されたプログラム名を表します。

呼び出し元プログラム名

CALL文を記述しているプログラム名を表します。

呼び出し元クラス名／メソッド名

CALL 文を記述しているクラス名／メソッド名を表します。

呼び出し元関数名

CALL 文を記述している関数名を表します。

呼び出し元フォーム名／オブジェクト名／イベント名またはプログラム名【PC】

CALL 文を記述しているフォーム名／オブジェクト名／イベント名またはプログラム名を表します。

例外種別【PC】

ハードウェア例外やソフトウェア例外が発生した例外種別を表します。 詳細は，マニュアル「COBOL2002　ユーザーズガイド」のアプリケーションデバッグ機能を参照してください。

コンテキスト【PC】

ハードウェア例外やソフトウェア例外の例外発生時に求められるコンテキスト情報のアドレスを表します。アドレスを求められない場合は，******が表示されます。

例えば，COBOL実行時エラー発生時やCBLABNサービスルーチン，およびCBLDBGINFサービスルーチンの呼び出しで出力される場合は，アドレスを求められません。

また，コンテキスト情報のアドレス表示が未サポートのバージョンで作成した実行可能ファイルを実行した場合もアドレスを求められません。ただし，コンテキスト情報のアドレス表示をサポートしているバージョンで実行可能ファイルを再作成することでアドレスを求められます。

シグナル種別【UNIX】

発生したシグナル種別を表します。詳細は，マニュアル「COBOL2002　使用の手引　手引編」のアプリケーションデバッグ機能を参照してください。

レコード中のキーの順番

エラーの発生したキーの順番を表します。

CANCEL対象のプログラム名

CANCEL文に指定されたプログラム名を表します。

SQLエラーコード

データソース固有のネイティブエラーコードを表します。詳細については，使用しているドライバまたはDBMSのマニュアルを参照してください。

SQLSTATE

ODBCドライバマネージャが返す診断コードを表します。詳細については，使用しているODBCドライバまたはDBMSのマニュアルを参照してください。

USINGに指定されたファイルの順番

エラーの発生したファイルの原始プログラム中での順番を表します。

クラス名【PC】

OLEオブジェクト生成時，または取得時に指定したOLEオブジェクトのクラス名（OLE2サーバ名.COBOLProgramClass）を表します。

OLEメソッド・OLEプロパティ【PC】

OLEメソッドやOLEプロパティの操作時に指定されたOLEメソッド・OLEプロパティを表します。

例外情報（エラー内容）【PC】

サーバアプリケーションで発生したエラー内容を表します。例外情報の内容が「xxxx_E_xxxx（xxxx：機能およびエラー状態）」の場合は，操作の対象となるOLE2オートメーション機能に関するマニュアル，またはOLE2のプログラミングに関するマニュアルを参照してください。

例外情報（アプリケーション名）【PC】

エラーが発生したサーバアプリケーション名，またはクラス名を表します。

HTMLテンプレート名

CBLFILLTEMPLATEサービスルーチンの処理中にエラーが発生したHTMLファイル名を表します。

行番号

エラー発生時に動作中だったHTMLテンプレートの行番号を表します。

例外が引き起こされた行番号／欄

共通例外処理で，例外が引き起こされた文の行番号と欄を表します。

関数名

エラーの発生したOpenTP1関数名【PC】，組み込み関数名，またはエラー発生時に動作中だった関数名を表します。

エラー詳細【PC】

プリンタ出力関数のエラーコードを表します。

エラー詳細コード【UNIX】

XMAP3関数が返すエラーコードを表します。

サービスルーチン名

エラーが発生したバイトストリーム入出力サービスルーチン，またはVOS3で有効なサービスルーチンの名称を表します。

戻り値

バイトストリーム入出力サービスルーチンの戻り値を表します。

エラー情報

発生したエラーに関するエラー情報を表します。

論理エラーが発生した場合には，当社保守員にエラー情報を連絡してください。

COBOL実行時ライブラリのバージョン番号

エラーが発生したCOBOL実行時ライブラリのバージョン番号を表します。

COBOLオブジェクトファイルのバージョン番号

エラーが発生したCOBOLオブジェクトファイルのバージョン番号を表します。

実行可能ファイル名

エラーが発生した実行可能ファイル名を表します。

タイプフェイス名【PC】

エラーが発生したタイプフェイス名を表します。

例外名

エラーが発生した共通例外処理の例外名を表します。

格納値

データ名で示すデータ項目の格納値を先頭に「0x」を付加した16進数で表します。

4.3　実行時のメッセージの出力先

ここでは，実行時のメッセージ出力先について説明します。

4.3.1　実行時のメッセージの出力先（GUIモード）【PC】

GUIモードの場合は，コンソールウィンドウにメッセージが出力されます。プログラムの実行を中止するエラーの場合は，メッセージが表示されたあとで，ステータスバーに「実行時エラーが発生しました」というメッセージが表示されます。プログラムの実行を終了する場合は，システムメニューの「閉じる」を選んでください。

ただし，環境変数CBL_SYSERRにファイル名を指定した場合は，実行時のメッセージは指定したファイルに出力されます。

環境変数CBL_SYSERRについては，マニュアル「COBOL2002　ユーザーズガイド」を参照してください。

4.3.2　実行時のメッセージの出力先（CUIモード）【PC】

CUIモードの場合は，コマンドプロンプトにメッセージが出力されます。プログラムの実行を中止するエラーの場合は，メッセージが表示されたあとで，プロセスを終了します。

ただし，環境変数CBL_SYSERRにファイル名を指定した場合は，実行時のメッセージは指定したファイルに出力されます。

環境変数CBL_SYSERRについては，マニュアル「COBOL2002　ユーザーズガイド」を参照してください。

4.3.3　実行時のメッセージの出力先【UNIX】

このシステムのメッセージは，標準エラー出力（stderr）に出力されます。

ただし，環境変数CBL_SYSERRにファイル名を指定した場合は，指定したファイルに実行時メッセージが出力されます。

環境変数CBL_SYSERRについては，マニュアル「COBOL2002　使用の手引　手引編」を参照してください。

5　実行時のメッセージの一覧

この章では，実行時のメッセージの一覧と，メッセージの詳細について説明します。

5.1　KCCC0000R〜

KCCC0001R-S

数字項目の変換処理中にデータ例外を検出しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

数字項目の変換処理中に不当な数値データを検出した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

プログラム内で扱っている数値データの内容を調査する。

テストデバッガ使用時にこのエラーが発生したとき，利用者は正しい値を設定後，再開始できる。

共通例外の例外名

なし

KCCC0002R-S

数字項目で除算例外を検出しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

数字項目で除算例外を検出した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

プログラム内で扱っている数値データの内容を調査する。

テストデバッガ使用時にこのエラーが発生したとき，利用者は正しい値を設定後，再開始できる。

共通例外の例外名

EC-SIZE-ZERO-DIVIDE

KCCC0003R-S【PC】

指定されたプログラムが見付かりません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

呼び出し先プログラム名＝*** 3 ***

要因

動的なリンクによるCALL文で，指定されたプログラム名が呼び出し可能なプログラムではない。エラーメッセージに表示した呼び出し先プログラム名は，呼び出したプログラムを示す。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

正しいプログラム名に修正するか，環境変数CBLLDLL又はCBLLPROGDLLに正しい値を設定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-NOT-FOUND

KCCC0003R-S【UNIX】

指定されたプログラムが見付かりません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

呼び出し先プログラム名＝*** 3 ***

要因

一意名指定のCALL文で，指定されたプログラム名が呼び出し可能なプログラムではない。エラーメッセージに表示した呼び出し先プログラム名は，呼び出したプログラムを示す。

（a）呼び出すプログラム名が誤っている。

（b）ccbl2002コマンドでのメインプログラムリンケージ時に，-DynamicLinkオプションが指定されていない。

（c）HP-UX(IPF)，HP-UX(IPF64)の場合，実行可能ファイル中に存在するプログラムを呼び出す場合，実行可能ファイルのリンク時に-Eリンカオプションが指定されていない。

（d）Linuxの場合，実行可能ファイル中に存在するプログラムを呼び出す場合，実行可能ファイルのリンク時に-Eまたは-export-dynamicリンカオプションが指定されていない。

（e）呼び出し先プログラムで，未解決な外部参照情報を参照している。

（f）共用ライブラリ作成時，ldコマンドに-lcbl2kmlライブラリが指定されていない。

（g）メインプログラムリンケージ時，使用している機能に必要なライブラリ（-lオプション）が指定されていない。

（h）呼び出し先プログラムを含む共用ライブラリが検索対象として指定されていない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

正しいプログラム名に修正するなど，上記エラー要因を取り除いてから再実行する。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-NOT-FOUND

KCCC0004R-S

ALTER文で行き先を指定する以前に，行き先を省略したGO TO文を実行しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

ALTER文で行き先を指定する以前に，行き先を省略したGO TO文が実行された。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

GO TO文を実行する前にALTER文で行き先を指定するように修正する。

共通例外の例外名

EC-FLOW-IMP

KCCC0005R-S

添字又は指標の値が，OCCURS句で定義した範囲の外を指しています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

添字又は指標の値が，OCCURS句で定義した範囲の外を指している。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

添字又は指標の値が，OCCURS句で定義した範囲内を指すようにプログラムを修正する。テストデバッガ使用時にこのエラーが発生したとき，利用者は正しい値を設定後，再開始できる。

共通例外の例外名

EC-BOUND-SUBSCRIPT

KCCC0006R-S

部分参照が一意名の範囲を超えて参照されました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

部分参照が一意名の範囲を超えて参照された。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

部分参照が一意名の範囲を超えないようプログラムを修正する。

テストデバッガ使用時にこのエラーが発生したとき，利用者は正しい値を設定後，再開始できる。

共通例外の例外名

EC-BOUND-REF-MOD

KCCC0007R-S

USE手続きの実行が終了する前に再び制御が渡りました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

USE手続きの実行が終了する前に，このUSE手続きに再び制御が渡った。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

プログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-FLOW-USE

KCCC0008R-S

べき乗演算の結果でけたあふれが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

べき乗演算の結果でけたあふれが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

プログラムを修正して再実行する。

テストデバッガ使用時にこのエラーが発生したとき，利用者は正しい値を設定後，再開始できる。

共通例外の例外名

EC-SIZE-EXPONENTIATION

KCCC0009R-S

組み込み関数で指定した引数に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

関数名＝*** 3 ***

詳細情報＝*** 4 ***

要因

組み込み関数で指定した引数に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

詳細情報に基づいてプログラムを修正し，再実行する。

共通例外の例外名

EC-ARGUMENT-FUNCTION

KCCC0010R-S

組み込み関数で指定した引数に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

関数名＝*** 3 ***

詳細情報＝*** 4 ***（*** 5 ***）

要因

組み込み関数で指定した引数に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

詳細情報に基づいてプログラムを修正し，再実行する。

共通例外の例外名

EC-ARGUMENT-FUNCTION

KCCC0011R-S

報告書作成機能の文実行順序に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

報告書作成機能のINITIATE文，GENERATE文，TERMINATE文の実行順序に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

プログラムを修正し，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC0012R-U

そとPERFORM文のインライン展開によって実行されるはずのない文が実行されました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

テストデバッガを使用してプログラムの実行順序を変更した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

テストデバッガを使用してプログラムの実行順序を変更していない場合，当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC0013R-S

可変長集団項目の制御変数の値が，反復回数の範囲外を指しています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

可変長集団項目の制御変数の値が，反復回数の範囲外を指している。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

可変長集団項目の制御変数の値が，OCCURS句で定義した範囲内を指すようにプログラムを修正する。テストデバッガ使用時にこのエラーが発生したとき，利用者は正しい値を設定後，再開始できる。

共通例外の例外名

なし

KCCC0015R-S

例外の引き起こしにより宣言手続きを実行しましたが，宣言手続きからの復帰が行われなかったため，プログラムが異常終了しました。

プログラム名＝*** 1 ***

例外が引き起こされた行番号／欄＝*** 2 ***

例外名＝*** 3 ***

要因

例外の引き起こしによって宣言手続きを実行したが，宣言手続きからの復帰が行われなかったためプログラムが異常終了した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

宣言手続きから復帰することによって，プログラムの実行を続けることができる。

共通例外の例外名

なし

KCCC0016R-S

数字項目の変換処理中にデータ例外を検出しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

データ名＝*** 3 ***

格納値＝*** 4 ***

要因

数字項目の変換処理中に不当な数値データを検出した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

データ名，格納値に表示されるデータ項目の参照更新を調査する。

テストデバッガ使用時にこのエラーが発生したとき，利用者は正しい値を設定後，再開始できる。

共通例外の例外名

なし

KCCC0100R-S

呼び出し先プログラムが呼び出し元のプログラムに戻る前に呼ばれました。

プログラム名＝*** 1 ***

要因

呼び出し先プログラムが呼び出し元のプログラムに戻る前に呼ばれた。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

プログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-RECURSIVE-CALL

KCCC0101R-S

呼び出し先プログラムと呼び出し元のプログラムとの間で引数の個数，属性又は長さに矛盾があります。

プログラム名＝*** 1 ***

*** 2 ***＝*** 3 ***

要因

呼び出し先プログラムと呼び出し元のプログラムとの間で引数の個数，属性又は長さに矛盾がある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

呼び出し先プログラムと呼び出し元のプログラムとの間で引数の個数，属性及び長さに矛盾がないようにプログラムを修正し再実行する。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-ARG-MISMATCH

KCCC0102R-S

動作中のプログラムに対してCANCEL文を実行しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

CANCEL対象のプログラム名＝*** 3 ***

要因

動作中のCOBOLプログラムに対してCANCEL文が実行された。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

動作中のCOBOLプログラムに対してCANCEL文を実行しないようプログラムを修正する。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-CANCEL-ACTIVE

KCCC0103R-S

COBOLオブジェクトファイルより古いバージョン番号のCOBOL実行時ライブラリを実行しました。

プログラム名＝*** 1 ***

COBOL実行時ライブラリのバージョン番号＝*** 2 ***

COBOLオブジェクトファイルのバージョン番号＝*** 3 ***

要因

COBOL実行時ライブラリのバージョンが，COBOLオブジェクトファイルのバージョンより古い。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

正しいCOBOL実行時ライブラリを指定して，実行可能ファイルを再作成する。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-RESOURCES（プログラム呼び出しの場合）

EC-OO-METHOD（メソッド呼び起こしの場合）

KCCC0104R-U

論理エラーが発生しました。

エラーコード＝*** 1 ***

要因

COBOL実行時ライブラリで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC0105R-S

呼び出し先プログラムと呼び出し元のプログラムとの間でRETURNING指定に矛盾があります。

プログラム名＝*** 1 ***

*** 2 ***＝*** 3 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）RETURNING指定の有無

（b）RETURNINGに指定されたデータ項目の長さ

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

呼び出し先プログラムと呼び出し元のプログラムとの間で，RETURNING指定に矛盾がないようにプログラムを修正し再実行する。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-ARG-MISMATCH

KCCC0106R-W

呼び出し先プログラムと呼び出し元のプログラムとの間で引数の個数，属性又は長さに矛盾があります。

プログラム名＝*** 1 ***

*** 2 ***＝*** 3 ***

要因

呼び出し先プログラムと呼び出し元のプログラムとの間で，引数の個数，属性又は長さに矛盾がある。処理は続行するが，不当な引数を参照した場合の結果は保証しない。

(S)

処理は続行する。

(P)

呼び出し先プログラムと呼び出し元のプログラムとの間で，引数の個数，属性及び長さに矛盾がないようにプログラムを修正し再実行する。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-ARG-MISMATCH

KCCC0107R-W

呼び出し先プログラムと呼び出し元のプログラムとの間でRETURNING指定に矛盾があります。

プログラム名＝*** 1 ***

*** 2 ***＝*** 3 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）RETURNING指定の有無

（b）RETURNINGに指定されたデータ項目の長さ

処理は続行するが，不当な戻り値や引数を参照した場合の結果は保証しない。

(S)

処理は続行する。

(P)

呼び出し先プログラムと呼び出し元のプログラムとの間で，RETURNING指定に矛盾がないようにプログラムを修正し再実行する。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-ARG-MISMATCH

KCCC0108R-S

OOCOBOLプログラムが実行されました。

プログラム名＝*** 1 ***

要因

COBOL2002環境下でOOCOBOLプログラムを実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

COBOL85及びOOCOBOL環境下でプログラムを実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC0109R-W【UNIX】

環境変数に指定した文字列が1024バイトを超えています。環境変数を無効とします。

環境変数名＝*** 1 ***

要因

環境変数に指定した文字列が1,024バイトを超えている。

環境変数を無効として処理を続行するため，環境変数の指定を見直す必要がある。

(S)

処理を続行する。

(O)

環境変数に指定した文字列を1,024バイト以内にして再度実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC0110R-U

COBOL実行時ライブラリで論理エラーを検出しました。

エラー情報＝*** 1 ***

要因

COBOL実行時ライブラリで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

処理を続行する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC0112R-S【PC】

ダイナミックリンクライブラリをロード中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

ライブラリ名＝*** 2 ***

要因

ダイナミックリンクライブラリをロード中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

ダイナミックリンクライブラリが検索パス上に存在するように実行環境を設定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-IMP（プログラム呼び出しの場合）

EC-OO-IMP（メソッド呼び起こしの場合）

KCCC0112R-S【UNIX】

指定されたプログラムの検索処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

呼び出し先プログラム名＝*** 2 ***

エラー番号＝*** 3 ***

要因

CALL 一意名の対象プログラムの検索処理で，エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-IMP

KCCC0113R-W【UNIX】

COBOLプログラムの終了処理中にエラーが発生しました。

エラー番号＝*** 1 ***

要因

COBOLプログラムの終了処理中にエラーが発生した。

(S)

処理は続行する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査して再度実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC0117R-S【UNIX】

COBOL85で作成したプログラムは実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

要因

COBOL2002環境下で，COBOL85で作成したプログラムを実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

COBOL2002環境下で，プログラムを再コンパイルして実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC0130R-S

メモリが不足しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

ダイナミックリンク機能処理中にメモリが不足した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

削除できる資源（プログラムなど）を削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-RESOURCES（プログラム呼び出しの場合）

EC-OO-METHOD（メソッド呼び起こしの場合）

KCCC0131R-S【PC】

ダイナミックリンクライブラリをロード中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

呼び出し先プログラム名＝*** 3 ***

ライブラリ名＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

ダイナミックリンクライブラリをロード中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-IMP（プログラム呼び出しの場合）

EC-OO-IMP（メソッド呼び起こしの場合）

KCCC0131R-S【UNIX】

共用ライブラリをロード中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

呼び出し先プログラム名＝*** 3 ***

共用ライブラリ名＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

共用ライブラリをロード中にエラーが発生した。

（a）ロードする共用ライブラリで，未解決な外部参照情報を参照している。

（b）共用ライブラリが静的にリンクしているほかの共用ライブラリがロードできない。

（c）共用ライブラリファイルに対する権限が不足している。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-IMP

KCCC0132R-S【UNIX】

呼び出し先プログラムは実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

呼び出し先プログラム名＝*** 3 ***

エラー番号＝*** 4 ***

要因

呼び出し先プログラムのアドレスが正しく求められない。

（a）ccbl2002コマンドでのメインプログラムリンケージ時に，-DynamicLinkオプションが指定されていない。

（b）HP-UX(IPF)，HP-UX(IPF64)の場合，ccコマンドでのメインプログラムリンケージ時に，-Wl，-Eオプションが指定されていない。

（c）呼び出し先プログラムで，未解決な外部参照情報を参照している。

（d）共用ライブラリ作成時，ldコマンドに-lcbl2kmlライブラリが指定されていない。

（e）メインプログラムリンケージ時，使用している機能に必要なライブラリ（-lオプション）が指定されていない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-IMP

KCCC0133R-S【UNIX】

ダイナミックリンク機能処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

呼び出し先プログラム名＝*** 3 ***

エラー番号＝*** 4 ***

要因

ダイナミックリンク機能処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-IMP

KCCC0134R-S【UNIX】

ロード済み共用ライブラリ数が上限値を超えました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

呼び出し先プログラム名＝*** 3 ***

要因

プログラム呼び出しで，共用ライブラリをダイナミックにロードしようとしたが，ロードできる共用ライブラリ数の上限値を超えた。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

複数の共用ライブラリをまとめて，ロードする共用ライブラリ数を減らす。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-IMP

KCCC0135R-S

メモリが不足しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

CALL文での実行可能ファイルの呼び出し処理中にメモリが不足した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

削除できる資源（プログラムなど）を削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-RESOURCES

KCCC0136R-S

指定された実行可能ファイルが見付かりません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

実行可能ファイル名＝*** 3 ***

要因

CALL文で指定した実行可能ファイルが見付からない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

正しい実行可能ファイル名に修正する。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-NOT-FOUND

KCCC0137R-S

実行可能ファイル処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

実行可能ファイル名＝*** 3 ***

エラー番号＝*** 4 ***

要因

CALL文での実行可能ファイルの呼び出し処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-IMP

KCCC0138R-W

ファイルが開けません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

環境変数名＝*** 3 ***

環境変数値＝*** 4 ***

ファイル＝*** 5 ***

エラー番号＝*** 6 ***

要因

ファイルに表示された名称のファイルが開けない。次の要因が考えられる。

（a）環境変数名で示す環境変数の指定に誤りがある。

（b）ファイルまたはディレクトリに対してアクセス権限がない。

（c）ファイルは，ほかのプログラムで使用中である。

(S)

処理は続行する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を対策し，プログラムを再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC0139R-W【PC】

プレロードリストファイルで指定したダイナミックリンクライブラリをロード中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

ライブラリ名＝*** 2 ***

エラー番号＝*** 3 ***

要因

DLLのロード中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ロードするDLLで，未解決な外部参照情報を参照している。

（b）DLLに静的にリンクされているほかのDLLがロードできない。

（c）DLLファイルに対する権限が不足している。

（d）DLL名称の指定に誤りがある。

（e）指定したDLL名称の長さがシステムで利用可能な上限値を超えている。

(S)

処理は続行する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を対策し，プログラムを再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC0139R-W【UNIX】

プレロードリストファイルで指定した共用ライブラリをロード中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

共用ライブラリ名＝*** 2 ***

エラー番号＝*** 3 ***

要因

共用ライブラリのロード中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ロードする共用ライブラリで，未解決な外部参照情報を参照している。

（b）共用ライブラリに静的にリンクされているほかの共用ライブラリがロードできない。

（c）共用ライブラリファイルに対する権限が不足している。

（d）共用ライブラリ名称の指定に誤りがある。または，アーカイブファイルの名称をメンバ名称なしで指定した。

（e）指定した共用ライブラリ名称の長さがシステムで利用可能な上限値を超えている。

(S)

処理は続行する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を対策し，プログラムを再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC0150R-W【PC】

COBOL実行環境ファイルの入力処理中に入出力エラーが発生しました。

エラーコード＝*** 1 ***

要因

COBOL実行環境ファイル（.cbr）の入力処理中に入出力エラーが発生した。

(S)

COBOL実行環境ファイル（.cbr）を無視して処理を続行する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC0153R-S【PC】

旧形式のCOBOL実行環境ファイルを開きました。

要因

旧形式のCOBOL実行環境ファイルを開いた。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

COBOL実行支援で変換して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC0168R-S【UNIX】

UTF-8環境下では，実行時環境変数CBLLANGにUNICODEを指定しなければなりません。

要因

UTF-8環境下で実行時環境変数CBLLANGにUNICODEが指定されていない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

実行時環境変数CBLLANGにUNICODEを指定し，Unicode機能を使用したプログラムとして実行する。 Unicode機能については，マニュアル「COBOL2002 使用の手引 手引編」を参照のこと。

共通例外の例外名

なし

KCCC0169R-S【UNIX】

UTF-8環境下以外では，実行時環境変数CBLLANGにUNICODEを指定してプログラムを実行できません。

要因

UTF-8環境下以外で実行時環境変数CBLLANGにUNICODEが指定された。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

言語環境をUTF-8に変更する。

共通例外の例外名

なし

KCCC0170R-S【UNIX】

日本語EUC環境下では，実行時環境変数CBLLANGにUNICODEを指定してプログラムを実行できません。

要因

日本語EUC環境で実行時環境変数CBLLANGにUNICODEが指定された。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

(a)プログラムが-UniObjGenオプションを指定してコンパイルされている場合，コンパイル時の言語環境に戻す。

(b)プログラムが-UniObjGenオプションを指定しないでコンパイルされている場合，実行時環境変数CBLLANGの指定を無効にする。

共通例外の例外名

なし

KCCC0200R-S

EXTERNAL指定のデータ項目の個数が32,767個を超えています。

プログラム名＝*** 1 ***

データ名＝*** 2 ***

要因

EXTERNAL指定のデータ項目の個数が32,767個を超えた。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

EXTERNAL指定のデータ項目の個数を32,767個以下にする。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-IMP（プログラム呼び出しの場合）

EC-OO-IMP（メソッド呼び起こしの場合）

KCCC0201R-S

EXTERNAL指定のファイルの個数が255個を超えています。

プログラム名＝*** 1 ***

ファイル名＝*** 2 ***

要因

EXTERNAL指定のファイルの個数が255個を超えた。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

EXTERNAL指定のファイルの個数を255個以下にする。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-IMP（プログラム呼び出しの場合）

EC-OO-IMP（メソッド呼び起こしの場合）

KCCC0202R-S

EXTERNAL指定のデータ項目のサイズ，又はこのデータ項目に指定された指標データ項目がプログラム間で一致していません。

プログラム名＝*** 1 ***

データ名＝*** 2 ***

詳細情報＝*** 3 ***

要因

EXTERNAL指定のデータ項目のサイズ，又はこのデータ項目に指定された指標データ項目がプログラム間で一致していない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

呼び出し元のプログラムと呼び出し先プログラムの間で，EXTERNAL指定のデータ項目のサイズ，又は指標データ項目を一致させる。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-IMP（プログラム呼び出しの場合）

EC-OO-IMP（メソッド呼び起こしの場合）

KCCC0203R-S

EXTERNAL指定のファイルの属性がプログラム間で一致していません。

プログラム名＝*** 1 ***

ファイル名＝*** 2 ***

詳細情報＝*** 3 ***

要因

EXTERNAL指定のファイルの属性がプログラム間で一致していない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

呼び出し元のプログラムと呼び出し先プログラムの間で，EXTERNAL指定のファイルの属性の定義を一致させる。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-IMP（プログラム呼び出しの場合）

EC-OO-IMP（メソッド呼び起こしの場合）

KCCC0204R-S

EXTERNAL指定のデータ項目のDYNAMIC指定がプログラム間で一致していません。

プログラム名＝*** 1 ***

データ名＝*** 2 ***

要因

EXTERNALデータ項目のDYNAMIC指定の有無がプログラム間で一致していない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

呼び出し元のプログラムと呼び出し先プログラムの間で，EXTERNALデータ項目のDYNAMIC指定を一致させる。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-IMP（プログラム呼び出しの場合）

EC-OO-IMP（メソッド呼び起こしの場合）

KCCC0205R-S

環境変数CBLEXVALUEに指定された値に誤りがあります。

要因

環境変数CBLEXVALUEに指定された値に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

環境変数CBLEXVALUEに正しい値を指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-IMP（プログラム呼び出しの場合）

EC-OO-IMP（メソッド呼び起こしの場合）

KCCC0300R-S【PC】

Programs with the -MultiThread option and without runs in a single process.

Program-name = *** 1 ***

要因

-MultiThreadオプション指定と未指定のプログラムが混在して動作した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

すべてのプログラムを-MultiThread指定とするか，またはすべての-MultiThread未指定として

再コンパイルをして再実行する。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-RESOURCES

KCCC0300R-S【UNIX】

Programs with the -MultiThread option and without runs in a single process.

Program-name = *** 1 ***

要因

-MultiThreadオプション指定と未指定のプログラムが混在して動作した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

すべてのプログラムを-MultiThread指定とするか，またはすべての-MultiThread未指定として

再コンパイルをして再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC0301R-S

Insufficient memory.

Program-name = *** 1 ***

要因

マルチスレッド機能の処理中にメモリが不足した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

削除できる資源（プログラムなど）を削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-RESOURCES（プログラム呼び出しの場合）

EC-OO-METHOD（メソッド呼び起こしの場合）

KCCC0302R-S

An error occurred in a thread function.

Program-name = *** 1 ***

Error number = *** 2 ***

要因

スレッド関数処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC0303R-U

A logical error occurred in multi thread processing.

Program-name = *** 1 ***

Error number = *** 2 ***

要因

マルチスレッド機能の処理に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

(P)

プログラムが領域破壊を起こしていないか調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC0304R-I【UNIX】

An error occurred while releasing a COBOL runtime environment.

Signal classification = *** 1 ***

要因

COBOLの実行環境の終了処理中に例外が発生した。

そのスレッドで動的に確保したメモリが，完全に解放できていない可能性がある。

(S)

COBOL終了処理を行わないでスレッドを終了する。

(O)

COBOL実行時に取得したメモリを完全に解放できなかった可能性がある。

メモリ破壊の可能性があるので，プロセスを終了して再実行することが望ましい。

(P)

プログラムに誤りがあれば修正する。

共通例外の例外名

なし

KCCC0305R-S【UNIX】

Cannot execute the program because the thread library was not linked.

要因

マルチスレッド機能に必要なスレッドライブラリがリンクされていない。

(S)

プログラムの実行を中止する。実行時デバッグ機能の各種リストは出力しない。

(O)

スレッドライブラリオプションを追加指定し，再度リンクを実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC0401R-S

例外が引き起こされました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

例外名＝*** 3 ***

要因

致命的な例外が引き起こされたが，該当する共通例外処理がない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

共通例外処理を記述する。

共通例外の例外名

なし

KCCC0402R-S

伝播により例外が検出されました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

例外名＝*** 3 ***

要因

伝播によって致命的な例外を検出したが，TURN指令のチェックがOFFである。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

TURN指令のチェックをONにし，共通例外処理を記述する。

共通例外の例外名

なし

KCCC0403R-S

例外を伝播できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

例外名＝*** 3 ***

要因

例外を受け取れないプログラム，又はコンパイラオプション-Compati85,NoPropagateを指定したプログラムに対して，致命的な例外の伝播を行おうとした。

(S)

プログラムの実行を中止する。

共通例外の例外名

なし

KCCC0404R-S

RAISE文又はRAISING指定の呼び起こしの対象となるオブジェクトがNULLオブジェクトです。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

RAISE文又はRAISING指定の呼び起こしの対象にNULLオブジェクトを指定した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

共通例外の例外名

なし

KCCC0405R-S

共通例外処理の実行中にメモリが不足しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

共通例外処理の実行中にメモリが不足した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

削除できる資源（プログラムなど）を削除して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC0700R-S

メモリが不足しました。

プログラム名＝*** 1 ***

要因

COBOLプログラムの実行中にメモリが不足した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

削除できる資源（プログラムなど）を削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-PROGRAM-RESOURCES（プログラム呼び出しの場合）

EC-OO-METHOD（メソッド呼び起こしの場合）

なし（コンソールに対する文字列出力の場合）

KCCC0900R-I

利用者異常終了ルーチンが呼び出されました。

プログラム名＝*** 1 ***

要因コード＝*** 2 ***

要因

利用者異常終了ルーチン（CBLABN）が引数に，要因コードに示したコードを指定して呼び出された。

(S)

プログラムの実行を中止する。

共通例外の例外名

なし

5.2　KCCC1000R〜

KCCC1000R-I【PC】

プログラムが異常終了しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

例外種別＝*** 3 ***

コンテキスト＝*** 4 ***

要因

プログラムが割り込みの発生により異常終了した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

このメッセージの情報，及び異常終了時要約情報リストを参考に原因を調査する。

(P)

プログラムに誤りがあれば修正する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1000R-I【UNIX】

プログラムが異常終了しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

シグナル種別＝*** 3 ***

要因

プログラムが割り込みの発生により異常終了した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

このメッセージの情報，及び異常終了時要約情報リストを参考に原因を調査する。

(P)

プログラムに誤りがあれば修正する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1002R-W

CBLABNLSTで指定されたファイルが開けません。

要因

COBOLプログラムの異常終了による異常終了時要約情報リストを出力するファイルが開けない。又は，環境変数CBLABNLSTにNULLを指定した。

(S)

異常終了時要約情報リストは出力しないが，異常時処理は続行する。

(O)

環境変数CBLABNLSTで指定したファイルを調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1003R-W

異常終了時要約情報リストの出力処理中に入出力エラーが発生しました。

要因

COBOLプログラムの異常終了による異常終了時要約情報リストの出力処理中に入出力エラーが発生した。

(S)

異常終了時要約情報リストは出力しないが，異常時処理は続行する。

(O)

環境変数CBLABNLSTで指定したファイルを調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1004R-W

CBLABNLSTで指定されたファイルが閉じられません。

要因

COBOLプログラムの異常終了による異常終了時要約情報リストの出力ファイルが閉じられない。

(S)

異常終了時要約情報リストは出力しないが，異常時処理は続行する。

(O)

環境変数CBLABNLSTで指定したファイルを調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1005R-W

CBLDDUMPで指定されたファイルが開けません。

要因

COBOLプログラムの異常終了によるデータ領域ダンプリストを出力するファイルが開けない。又は，環境変数CBLDDUMPにNULLを指定した。

(S)

データ領域ダンプリストは出力しないが，異常時処理は続行する。

(O)

環境変数CBLDDUMPで指定したファイルを調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1006R-W

データ領域ダンプリストの出力処理中に入出力エラーが発生しました。

要因

COBOLプログラムの異常終了によるデータ領域ダンプリストの出力中に入出力エラーが発生した。

(S)

データ領域ダンプリストは出力しないが，異常時処理は続行する。

(O)

環境変数CBLDDUMPで指定したファイルを調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1007R-W

CBLDDUMPで指定されたファイルが閉じられません。

要因

COBOLプログラムの異常終了によるデータ領域ダンプリストを出力するファイルが閉じられない。

(S)

データ領域ダンプリストは出力しないが，異常時処理は続行する。

(O)

環境変数CBLDDUMPで指定したファイルを調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1008R-W

メモリ不足が発生しました。このプログラムのトレースバック情報は無視されます。

プログラム名＝*** 1 ***

要因

メモリ不足のためトレースバック情報に必要な領域が確保できない。

(S)

プログラムの実行を続行する。

(O)

異常終了時要約情報リストにトレースバック情報が必要であれば，メモリサイズを増やして再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1009R-I【PC】

COBOLプログラムの上位プログラムで異常終了しました。

例外種別＝*** 1 ***

要因

COBOLプログラムの上位プログラムが割り込みの発生により異常終了した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

このメッセージの情報を参考に原因を調査する。

(P)

プログラムに誤りがあれば修正する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1009R-I【UNIX】

COBOLプログラムの上位プログラムで異常終了しました。

シグナル種別＝*** 1 ***

要因

COBOLプログラムの上位プログラムが割り込みの発生により異常終了した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

このメッセージの情報を参考に原因を調査する。

(P)

プログラムに誤りがあれば修正する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1010R-I【PC】

プログラムが異常終了しました。

プログラム名＝*** 1 ***

例外種別＝*** 2 ***

コンテキスト＝*** 3 ***

要因

プログラムが割り込みの発生によって異常終了した。実行中，最後に動作したCOBOLプログラムには，デバッグオプション（-DebugInf，-DebugInf,Trace，-DebugCompati，-DebugData，-TDInf，-CVInf，-DebugRange）が指定されていない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

このメッセージの情報，及び異常終了時要約情報リストを参考に原因を調査する。

(P)

プログラムに誤りがあれば修正する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1010R-I【UNIX】

プログラムが異常終了しました。

プログラム名＝*** 1 ***

シグナル種別＝*** 2 ***

要因

プログラムが割り込みの発生によって異常終了した。実行中，最後に動作したCOBOLプログラムには，デバッグオプション（-DebugInf，-DebugInf,Trace，-DebugCompati，-DebugData，-TDInf，-CVInf，-DebugRange）が指定されていない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

このメッセージの情報，及び異常終了時要約情報リストを参考に原因を調査する。

(P)

プログラムに誤りがあれば修正する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1013R-W【UNIX】

日付編集関数でエラーが発生しました。

要因

日付編集処理関数(localtime_r)でエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を継続する。

(P)

エラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1015R-I【UNIX】

COBOL実行環境終了処理中にエラーが発生しました。

シグナル種別＝*** 1 ***

要因

COBOLの実行環境の終了処理中に例外が発生した。

そのスレッドで動的に確保したメモリが，完全に解放できていない可能性がある。

(S)

COBOL終了処理を行わないでスレッドを終了する。

(O)

COBOL実行時に取得したメモリを完全に解放できなかった可能性がある。

(P)

プログラムに誤りがあれば修正する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1018R-W【UNIX】

異常終了時の実行時環境変数に指定されたファイル名取得中にエラーが発生しました。標準エラー出力に出力します。

プログラム名＝*** 1 ***

環境変数名＝*** 2 ***

要因

環境変数に指定されたファイル名の取得処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を継続する。

(P)

環境変数に指定したファイル名の長さを見直す。

共通例外の例外名

なし

KCCC1100R-S

主プログラムシミュレーションがテストデバッガ使用時以外に実行されました。

要因

主プログラムシミュレーションがテストデバッガ使用時以外に実行された。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

テストデバッガ使用時に実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1101R-S【UNIX】

主プログラムシミュレーションを実行するために必要な領域が確保できません。

要因

パラメタ領域を確保するために必要な領域が確保できなかった。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

使用中の領域を見直し，削除できるものは削除して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1102R-S【UNIX】

ファイル未割り当て処理を実行するために必要な領域が確保できません。

プログラム名＝*** 1 ***

要因

環境変数名を登録するために必要な領域が，確保できなかった。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

使用中の領域を見直し，削除できるものは削除して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1103R-U【UNIX】

テストデバッガインタフェース処理中に論理エラーが発生しました。

要因

次に示す論理エラーが発生した。

（a）テストデバッガインタフェース用のファイルが不当である。

（b）パラメタの機能コードが不当な値である。

（c）主プログラムシミュレーションのパラメタのサイズが不当な値である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1104R-I

DCシミュレーションの関数が実行されました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

関数名＝*** 3 ***

要因

DCシミュレーションの関数で，DC機能を実行している。

(S)

プログラムの実行を続行する。

(O)

OpenTP1を使用してDC機能を使用する場合は，-OpenTP1オプションを指定してコンパイルしてください。また，DCシミュレーション機能を使用する場合はテストデバッガで実行してください。

共通例外の例外名

なし

KCCC1105R-U【UNIX】

テストデバッガインタフェース処理中に入出力エラーが発生しました。

エラーコード＝*** 1 ***

エラー番号＝*** 2 ***

要因

テストデバッガインタフェース処理中にTD連絡用ファイルで入出力障害が発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1106R-U

テストデバッガインタフェース処理中に論理エラーが発生しました。

エラーコード＝*** 1 ***

要因

テストデバッガインタフェース処理中に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1120R-W

環境変数CBLTDEXECの指定内容に誤りがあります。

要因

環境変数CBLTDEXECが指定形式でない。

(S)

処理を続行する。

(O)

テストデバッガを起動する場合は，環境変数CBLTDEXECに正しい形式を指定して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1121R-W

テストデバッガの起動中にメモリが不足しました。

要因

テストデバッガの起動中にメモリが不足した。

(S)

処理を続行する。

(O)

削除できる資源（プログラムなど）を削除して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1122R-W

テストデバッガが起動できません。

エラー番号＝*** 1 ***

要因

テストデバッガを起動させるプロセス生成関数でエラーが発生した。

(S)

処理を続行する。

(O)

エラー番号よりエラーの原因を調査し，その対策を行ってから再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1123R-W

テストデバッガの起動中にエラーが発生しました。

エラー番号＝*** 1 ***

要因

テストデバッガの起動処理中にエラーが発生した。

(S)

処理を続行する。

(O)

エラー番号よりエラーの原因を調査し，その対策を行ってから再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1125R-W【PC】

プログラムからの連動実行は標準権限ではできません。

要因

プログラムからの連動実行（テストデバッガ，カバレージ情報の蓄積，カウント情報の表示）を標準権限で行った。

(S)

処理を続行する。

(O)

プログラムを管理者権限で実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1200R-U【UNIX】

テストデバッガインタフェース処理中に入出力エラーが発生しました。

エラーコード＝*** 1 ***

エラー番号＝*** 2 ***

要因

テストデバッガインタフェース用のファイルで入出力エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC1300R-I

VOS3で有効なサービスルーチンを実行しました。

プログラム名＝*** 1 ***

サービスルーチン名＝*** 2 ***

要因

VOS3で有効なサービスルーチンを実行した。

このシステムでは処理をしないで，正常終了する（戻り値は0）。

(S)

プログラムの実行を続行する。

(O)

VOS3で機能するサービスルーチンである。プログラムを移行して実行する。

共通例外の例外名

なし

5.3　KCCC2000R〜

KCCC2000R-I

FROM CONSOLE指定のACCEPT文を実行しました。応答してください。

プログラム名＝*** 1 ***

要因

FROM CONSOLE指定のACCEPT文を実行した。

(S)

入力データの応答を待つ。

(O)

"x"を応答する（x：入力データ）。

共通例外の例外名

なし

KCCC2001R-W

環境変数CBLDATEの指定内容に誤りがあります。

要因

環境変数CBLDATEで日付の指定形式がYYYYMMDDの形式でない。

(S)

システム提供の日付を設定する。

(O)

環境変数CBLDATEに日付をYYYYMMDDの形式で指定して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2002R-W

環境変数CBLDAYの指定内容に誤りがあります。

要因

環境変数CBLDAYで日付の指定形式がYYYYDDDの形式でない。

(S)

システム提供の日付を設定する。

(O)

環境変数CBLDAYに日付をYYYYDDDの形式で指定して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2003R-I

*** 1 ***

要因

定数指定のSTOP文で*** 1 ***を表示した。

(S)

応答を待つ。

(O)

"x"を応答する（x：任意の1文字）。

共通例外の例外名

なし

KCCC2004R-S

ACCEPT文で指定したファイルを開く処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

環境変数名＝CBL_SYSIN

エラー番号＝*** 3 ***

要因

環境変数名CBL_SYSINで指定したファイルを開く処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

エラーの原因を調査し，修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2005R-S

SYSIN指定のACCEPT文で指定したファイルの入力処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

環境変数名CBL_SYSINで指定したファイルの入力処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

入力エラーの原因を調査し，修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2006R-S

ACCEPT文で指定したファイルを閉じる処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

環境変数名＝CBL_SYSIN

エラー番号＝*** 3 ***

要因

環境変数名CBL_SYSINで指定したファイルを閉じる処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

エラーの原因を調査し，修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2007R-S

DISPLAY文で指定したファイルを開く処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

環境変数名＝*** 3 ***

エラー番号＝*** 4 ***

要因

環境変数名CBL_SYSOUT，又はCBL_SYSPUNCHで指定したファイルを開く処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

エラーの原因を調査し，修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2008R-S

SYSOUT／SYSPUNCH指定のDISPLAY文で指定したファイルの出力処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

環境変数名CBL_SYSOUT，又はCBL_SYSPUNCHで指定したファイルの出力処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

出力エラーの原因を調査し，修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2009R-S

DISPLAY文で指定したファイルを閉じる処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

環境変数名＝*** 3 ***

エラー番号＝*** 4 ***

要因

環境変数名CBL_SYSOUT，又はCBL_SYSPUNCHで指定したファイルを閉じる処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

エラーの原因を調査し，修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2010R-S

ACCEPT文で指定したファイルに標準出力（stdout），又は標準エラー出力（stderr）を指定しています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

環境変数名＝CBL_SYSIN

要因

環境変数名CBL_SYSINには，stdout,stderrは指定できない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

環境変数名CBL_SYSINに標準入力（stdin），又は物理ファイル名を指定して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2011R-S

DISPLAY文で指定したファイルに標準入力（stdin）を指定しています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

環境変数名＝*** 3 ***

要因

環境変数名CBL_SYSOUT，又はCBL_SYSPUNCHにstdinは指定できない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

環境変数名CBL_SYSOUT，CBL_SYSPUNCHに標準出力（stdout），標準エラー出力（stderr），又は物理ファイル名を指定して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2012R-W

CONSOLE指定のACCEPT文の入力処理中にファイルの終わりを検出しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

標準入力ファイルの入力処理中にファイルの終わりを検出した。

(S)

処理を続行する。

(O)

レコード数が不足しているか，又は誤ってACCEPT文を実行していないか調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2013R-W

SYSIN指定のACCEPT文で指定したファイルの入力処理中にファイルの終わりを検出しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

環境変数CBL_SYSINに指定したファイルの入力処理中にファイルの終わりを検出した。

(S)

処理を続行する。

(O)

レコード数が不足しているか，又は誤ってACCEPT文を実行していないか調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2014R-S

CONSOLE指定のACCEPT文の入力処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

エラー番号＝*** 3 ***

要因

CONSOLE指定のACCEPT文の入力処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

入力エラーの原因を調査し，修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2015R-S

CONSOLE指定のDISPLAY文の出力処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

エラー番号＝*** 3 ***

要因

CONSOLE指定のDISPLAY文の出力処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

出力エラーの原因を調査し，修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2016R-S

SYSIN指定のACCEPT文にディレクトリを指定しています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

環境変数CBL_SYSINにディレクトリが指定された。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

ACCEPT文に正しい物理ファイル名を割り当てて再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2017R-S

ACCEPT文の受け取り領域に日本語項目の空白が設定できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

入力した日本語項目が語境界（S-JISは2バイト）でない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

語境界の日本語項目を入力する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2018R-S

ACCEPT文で指定したファイルを開く処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

環境変数名＝CBL_SYSSTD

エラー番号＝*** 3 ***

要因

環境変数名CBL_SYSSTDで指定したファイルを開く処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

エラーの原因を調査し，修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2019R-S

SYSSTD指定のACCEPT文で指定したファイルの入力処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

環境変数名CBL_SYSSTDで指定したファイルの入力処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

入力エラーの原因を調査し，修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2020R-S

ACCEPT文で指定したファイルを閉じる処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

環境変数名＝CBL_SYSSTD

エラー番号＝*** 3 ***

要因

環境変数名CBL_SYSSTDで指定したファイルを閉じる処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

エラーの原因を調査し，修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2021R-S

ACCEPT文で指定したファイルに標準出力（stdout），又は標準エラー出力（stderr）を指定しています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

環境変数名＝CBL_SYSSTD

要因

環境変数名CBL_SYSSTDには，stdout及びstderrは指定できない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

環境変数名CBL_SYSSTDに標準入力（stdin），又は物理ファイル名を指定して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2022R-W

SYSSTD指定のACCEPT文で指定したファイルの入力処理中にファイルの終わりを検出しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

環境変数CBL_SYSSTDに指定したファイルの入力処理中にファイルの終わりを検出した。

(S)

処理を続行する。

(O)

レコード数が不足しているか，又は誤ってACCEPT文を実行していないか調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2023R-S

SYSSTD指定のACCEPT文にディレクトリを指定しています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

環境変数CBL_SYSSTDにディレクトリが指定された。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

ACCEPT文に正しい物理ファイル名を割り当てて再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2024R-S

-Main,Systemオプションを指定したメインプログラム，又は-Main,Systemオプションを指定したメインプログラムを持つCOBOLのサブプログラム以外で引数を設定できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

-Main,Systemオプションを指定したメインプログラム，又は-Main,Systemオプションを指定したメインプログラムを持つCOBOLのサブプログラム以外で引数を設定できない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

-Main,Systemオプションを指定したメインプログラム，又は-Main,Systemオプションを指定したメインプログラムを持つCOBOLのサブプログラムで実行するように，プログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2025R-S

-Main,Systemオプションを指定したメインプログラム，又は-Main,Systemオプションを指定したメインプログラムを持つCOBOLのサブプログラム以外で引数及び引数の個数を取得できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

-Main,Systemオプションを指定したメインプログラム，又は-Main,Systemオプションを指定したメインプログラムを持つCOBOLのサブプログラム以外で引数及び引数の個数を取得することはできない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

-Main,Systemオプションを指定したメインプログラム，又は-Main,Systemオプションを指定したメインプログラムを持つCOBOLのサブプログラム以外で引数及び引数の個数を取得することはできない。

共通例外の例外名

なし

KCCC2026R-S

-Main,Systemオプションを指定したメインプログラム，又は-Main,Systemオプションを指定したメインプログラムを持つCOBOLのサブプログラム以外で引数の位置を設定できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

-Main,Systemオプションを指定したメインプログラム，又は-Main,Systemオプションを指定したメインプログラムを持つCOBOLのサブプログラム以外で引数の位置を設定できない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

-Main,Systemオプションを指定したメインプログラム，又は-Main,Systemオプションを指定したメインプログラムを持つCOBOLのサブプログラムで実行するよう，プログラムを修正後，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2027R-S

呼び名1指定のACCEPT文で指定した引数の位置が99を超えています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

呼び名1指定のACCEPT文で指定した引数の位置が99を超えている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

呼び名1指定のACCEPT文で指定した引数の位置が99以下となるようにプログラムを修正後，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2028R-S

呼び名2指定のACCEPT文でコマンド行に指定した最後の引数を超えて読み込みました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

呼び名2指定のACCEPT文でコマンド行に指定した最後の引数を超えて読み込もうとした。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

呼び名2指定のACCEPT文でコマンド行に指定した最後の引数以降を読み込まないようにプログラムを修正後，再実行する。又は，コマンド行に指定する引数の個数を増やす。

共通例外の例外名

なし

KCCC2029R-S

呼び名1指定のDISPLAY文で指定した引数の位置が0〜99の範囲外です。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

呼び名1指定のDISPLAY文で指定した引数の位置が0〜99の範囲外を指している。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

呼び名1指定のDISPLAY文で指定した引数の位置は0〜99の範囲となるようにプログラムを修正後，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2030R-S

呼び名1指定のDISPLAY文で指定した引数の位置が最後の引数を超えています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

呼び名1指定のDISPLAY文で指定した引数の位置が最後の引数を超えた。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

呼び名1指定のDISPLAY文で指定した引数の位置が最後の引数位置以降を指定しないようにプログラムを修正後，再実行する。又は，コマンド行に指定する引数の個数を増やす。

共通例外の例外名

なし

KCCC2032R-S

呼び名4指定のACCEPT文で取得する環境変数が存在しません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

環境変数名＝*** 3 ***

要因

呼び名4指定のACCEPT文で取得する環境変数が，以下のどちらかに該当する。

（a）環境変数が存在しない。

（b）Windowsの場合，指定した環境変数に値がない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

以下のどれかの対処を実施後，プログラムを再実行する。

（a）存在する環境変数を呼び名3指定のDISPLAY文で指定するようにプログラムを修正する。

（b）プログラム内で参照する環境変数を，プログラム実行前に設定する。

（c）Windowsの場合，プログラム内で参照する環境変数にNULL(X'00')以外の値を設定する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2033R-S

呼び名4指定のACCEPT文を実行する前に呼び名3指定のDISPLAY文を実行していません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

呼び名4指定のACCEPT文を実行する前に呼び名3指定のDISPLAY文を実行していない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

呼び名4指定のACCEPT文を実行する前に呼び名3指定のDISPLAY文を実行するようにプログラムを修正後，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2034R-S

DISPLAY COMMAND-LINEの処理中にメモリが不足しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

DISPLAY COMMAND-LINEの処理中にメモリが不足した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

削除できる資源（プログラムなど）を削除して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2035R-S

呼び名3指定のDISPLAY文で環境変数名の設定処理中にメモリが不足しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

呼び名3指定のDISPLAY文で環境変数名の設定処理中にメモリが不足した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

削除できる資源（プログラムなど）を削除して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2036R-S

呼び名4指定のDISPLAY文を実行する前に呼び名3指定のDISPLAY文を実行していません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

呼び名4指定のDISPLAY文を実行する前に呼び名3指定のDISPLAY文を実行していない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

呼び名4指定のDISPLAY文を実行する前に呼び名3指定のDISPLAY文を実行するようにプログラムを修正後，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2037R-S

呼び名4指定のDISPLAY文で環境変数値の書き込み処理中にメモリが不足しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

環境変数名＝*** 3 ***

要因

呼び名4指定のDISPLAY文を実行中にメモリが不足した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

削除できる資源（プログラムなど）を削除して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2038R-S

呼び名4指定のDISPLAY文で環境変数値の書き込み処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

環境変数名＝*** 3 ***

要因

呼び名4指定のDISPLAY文で環境変数値の書き込み処理中にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）メモリが不足した。

（b）環境変数名または環境変数値として不正な文字列となっている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

削除できる資源（プログラムなど）を削除して再実行する。

(P)

環境変数名または環境変数値として正しい文字列に修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2039R-S【UNIX】

環境変数CBLENVMAXの値が8けた以内の符号なし整数ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

環境変数CBLENVMAXの値が8けた以内でない。又は，数字以外の文字が指定されている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

環境変数CBLENVMAXの値が8けた以内の符号なし整数を指定して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2040R-S【UNIX】

呼び名4指定のDISPLAY文による環境変数値設定の最大回数を超えました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

環境変数名＝*** 3 ***

要因

呼び名4指定のDISPLAY文による環境変数値設定の最大回数を超えている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

環境変数CBLENVMAXの値を増やして再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2041R-S

メモリが不足しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

ACCEPT文を実行するために必要な領域が確保できない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

使用中の領域を調査し，削除できるものは削除する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2042R-S【UNIX】

日付編集関数でエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

日付編集処理関数(localtime_r)でエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

エラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2044R-S【PC】

呼び名4指定のACCEPT文で環境変数の値の取得処理中にメモリが不足しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

呼び名4指定のACCEPT文で環境変数の値の取得処理中にメモリが不足した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

削除できる資源(プログラムなど)を削除して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2045R-S【PC】

環境変数CBL_SYSCSVINが指定されていません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

SYSCSV指定のACCEPT文実行時に環境変数CBL_SYSCSVINが指定されていない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

環境変数CBL_SYSCSVINに物理ファイル名を割り当てて再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2046R-S【PC】

SYSCSV指定のACCEPT文でディレクトリを指定しています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

環境変数CBL_SYSCSVINにディレクトリが指定された。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

ACCEPT文に正しい物理ファイル名を割り当てて再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2047R-S【PC】

ACCEPT文で指定したファイルを開く処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

環境変数名＝CBL_SYSCSVIN

エラー番号＝*** 3 ***

要因

環境変数CBL_SYSCSVINで指定したファイルを開く処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

エラーの原因を調査し，修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2048R-S【PC】

ACCEPT文で指定したファイルに標準出力（stdout），又は標準エラー出力（stderr）を指定しています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

環境変数名＝CBL_SYSCSVIN

要因

環境変数CBL_SYSCSVINには，stdout又はstderrは指定できない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

環境変数CBL_SYSCSVINに標準入力（stdin），又は物理ファイル名を指定して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2049R-W【PC】

SYSCSV指定のACCEPT文で指定したファイルの入力処理中にファイルの終わりを検出しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

環境変数CBL_SYSCSVINに指定したファイルの入力処理中にファイルの終わりを検出した。

(S)

処理を続行する。

(O)

レコード数が不足しているか，又は誤ってACCEPT文を実行していないか調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2050R-S【PC】

SYSCSV指定のACCEPT文で指定したファイルの入力処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

環境変数CBL_SYSCSVINに指定したファイルの入力処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

入力エラーの原因を調査し，修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2051R-S【PC】

ACCEPT文で指定したファイルの閉じる処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

環境変数名＝CBL_SYSCSVIN

エラー番号＝*** 3 ***

要因

環境変数CBL_SYSCSVINで指定したファイルの閉じる処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

入力エラーの原因を調査し，修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2052R-S【PC】

環境変数CBL_SYSCSVOUTが指定されていません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

SYSCSV指定のDISPLAY文実行時に環境変数CBL_SYSCSVOUTが指定されていない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

環境変数CBL_SYSCSVOUTに物理ファイル名を割り当てて再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2053R-S【PC】

DISPLAY文で指定したファイルを開く処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

環境変数名＝CBL_SYSCSVOUT

エラー番号＝*** 3 ***

要因

環境変数CBL_SYSCSVOUTで指定したファイルを開く処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

エラーの原因を調査し，修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2054R-S【PC】

DISPLAY文で指定したファイルに標準入力（stdin）を指定しています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

環境変数名＝CBL_SYSCSVOUT

要因

環境変数CBL_SYSCSVOUTにstdinは指定できない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

環境変数CBL_SYSCSVOUTに標準出力（stdout），標準エラー出力（stderr），又は物理ファイル名を指定して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2055R-S【PC】

SYSCSV指定のDISPLAY文で指定したファイルの出力処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

環境変数CBL_SYSCSVINに指定したファイルの入力処理中にファイルの終わりを検出した。

(S)

処理を続行する。

(O)

レコード数が不足しているか，又は誤ってACCEPT文を実行していないか調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2056R-S【PC】

DISPLAY文で指定したファイルを閉じる処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

環境変数名＝CBL_SYSCSVOUT

エラー番号＝*** 3 ***

要因

環境変数CBL_SYSCSVOUTに指定したファイルを閉じる処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

エラーの原因を調査し，修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2057R-S

メモリが不足しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

CSVファイルの入出力処理中に，メモリが不足した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

使用中の領域を調査し，削除できるものは削除して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2058R-W【UNIX】

SYSOUT／SYSPUNCH指定のDISPLAY文の出力処理中にエラーが発生しました。データはCOBOLのログファイルに出力します。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

環境変数SYSOUT，又はSYSPUNCHで指定したファイルの出力処理中にエラーが発生した。

(S)

DISPLAY文のデータをCOBOLのログファイルに出力し，プログラムの実行を継続する。

(P)

エラーの原因を調査し，修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2059R-W【UNIX】

CONSOLE指定のDISPLAY文の出力処理中にエラーが発生しました。データはCOBOLのログファイルに出力します。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

エラー番号＝*** 3 ***

要因

標準出力ファイルの出力処理中にエラーが発生した。

(S)

DISPLAY文のデータをCOBOLのログファイルに出力し，プログラムの実行を継続する。

(P)

エラーの原因を調査し，修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2100R-W

環境変数CBLUPSIで指定したビット列が8けたではありません。

要因

環境変数CBLUPSIで指定したビット列が8けたではない。

(S)

8けたより短いときは，後ろに'0'を仮定する。8けたより長いときは，先頭8けたを有効とする。

(O)

環境変数CBLUPSIのビット列を8けたに修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2101R-S

環境変数CBLUPSIで指定したビット列に0又は1以外が含まれています。

要因

環境変数CBLUPSIで指定したビット列に0又は1以外が含まれている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

環境変数CBLUPSIのビット列に0又は1を指定して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2102R-S

数字編集項目の逆編集処理中に不当文字を検出しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

送り出し側作用対象の領域内に編集用文字，又は数字以外の文字を検出した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

送り出し側作用対象を修正して再実行する。

テストデバッガ使用時にこのエラーが発生したとき，利用者は正しい値を設定後，再開始できる。

共通例外の例外名

なし

KCCC2103R-S

英数字編集項目への転記処理で指定した一意名の長さが0以下です。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

英数字編集項目への転記処理で指定した一意名の長さが0以下である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

一意名の長さを1以上に修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2104R-S

JUST句付きの英数字編集項目への転記処理で指定した一意名の長さが0以下です。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

JUST句付きの英数字編集項目への転記処理で指定した一意名の長さが0以下である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

一意名の長さを1以上に修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2105R-S

日本語編集項目への転記処理で指定した一意名の長さが0以下です。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

日本語編集項目への転記処理で指定した一意名の長さが0以下である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

一意名の長さを1以上に修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2106R-S

JUST句付きの日本語編集項目への転記処理で指定した一意名の長さが0以下です。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

JUST句付きの日本語編集項目への転記処理で指定した一意名の長さが0以下である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

一意名の長さを1以上に修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2107R-U

日本語変換処理中に論理エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

日本語変換機能のCOBOL実行時ライブラリで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2108R-S

日本語編集項目への転記処理で指定した一意名の長さが0以下です。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

日本語編集項目への転記処理で指定した一意名の長さが0以下である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

転記元及び転記先項目の長さを確認する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2109R-S

JUST句付きの日本語編集項目への転記処理で指定した一意名の長さが0以下です。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

JUST句付きの日本語編集項目への転記処理で指定した一意名の長さが0以下である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

転記元及び転記先項目の長さを確認する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2110R-S

INSPECT文のCONVERTINGに指定した定数，又は一意名の長さと，次のTOで指定した定数，又は一意名の長さが違います。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

CONVERTINGとTOで指定した一意名，又は定数の長さが違う。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

一意名又は定数の長さを同じにして再実行する。

共通例外の例外名

EC-RANGE-INSPECT-SIZE

KCCC2111R-S

INSPECT文のREPLACING CHARACTERS BY，又は次のINITIALで指定した一意名の長さが1文字ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

指定した一意名の長さが1文字でない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

一意名の長さを1文字にして再実行する。

共通例外の例外名

EC-RANGE-INSPECT-SIZE（一意名５の長さが１文字の場合）

なし（一意名４の長さが１文字の場合）

KCCC2112R-S

INSPECT文のREPLACING ALL／LEADING／FIRSTで指定した定数，又は一意名の長さと，次のBYで指定した定数，又は一意名の長さが違います。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

REPLACING ALL／LEADING／FIRSTとBYで指定した一意名，又は定数の長さが違う。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

一意名又は定数の長さを同じにして再実行する。

共通例外の例外名

EC-RANGE-INSPECT-SIZE

KCCC2113R-S

INSPECT文のTALLYINGに指定した一意名の長さが0以下です。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

INSPECT文のTALLYINGに指定した一意名の長さが0以下である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

一意名の長さを1以上に修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2114R-S

INSPECT文のREPLACINGに指定した一意名の長さが0以下です。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

INSPECT文のREPLACINGに指定した一意名の長さが0以下である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

一意名の長さを1以上に修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2115R-S

INSPECT文のCONVERTINGに指定した一意名の長さが0以下です。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

INSPECT文のCONVERTINGに指定した一意名の長さが0以下である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

一意名の長さを1以上に修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2116R-S

STRING文で指定した一意名の長さが0以下です。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

STRING文で指定した一意名の長さが0以下である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

一意名の長さを1以上に修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2117R-S

UNSTRING文で指定した一意名の長さが0以下です。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

UNSTRING文で指定した一意名の長さが0以下である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

一意名の長さを1以上に修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2200R-S

浮動小数点項目の絶対値が大き過ぎるため転記できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

送り出し作用対象の10の指数が+99を超えている。又は，絶対値が無限大である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

結果の絶対値が大きくなり過ぎるような計算や転記の受け取り側作用対象に外部浮動小数点項目を指定しないように修正する。

テストデバッガ使用時にこのエラーが発生したとき，利用者は正しい値を設定後，再開始できる。

共通例外の例外名

なし

KCCC2201R-S

送り出し側作用対象のデータ形式が正しくないため転記できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）送り出し側作用対象の内容が，指定されているデータ形式に合っていない。

（b）送り出し側作用対象の内部浮動小数点が非数（Not-a-Number）である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

送り出し側作用対象に正しい数値データを設定するように修正する。

テストデバッガ使用時にこのエラーが発生したとき，利用者は正しい値を設定後，再開始できる。

共通例外の例外名

なし

KCCC2300R-S

組み込み関数で指定した引数に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

関数名＝*** 3 ***

詳細情報＝*** 4 ***

要因

組み込み関数で指定した引数に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

詳細情報に基づいてプログラムを修正し，再実行する。

共通例外の例外名

EC-ARGUMENT-FUNCTION

KCCC2301R-S

組み込み関数で指定した引数に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

関数名＝*** 3 ***

詳細情報＝*** 4 ***（*** 5 ***）

要因

組み込み関数で指定した引数に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

詳細情報に基づいてプログラムを修正し，再実行する。

共通例外の例外名

EC-ARGUMENT-FUNCTION

KCCC2302R-S

組み込み関数処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

関数名＝*** 3 ***

エラー番号＝*** 4 ***

要因

組み込み関数処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

EC-ARGUMENT-IMP

KCCC2303R-S

組み込み関数処理中にメモリが不足しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

関数名＝*** 3 ***

要因

組み込み関数処理中にメモリが不足した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

削除できる資源（プログラムなど）を削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-ARGUMENT-IMP

KCCC2304R-S【UNIX】

組み込み関数処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

関数名＝*** 2 ***

エラー番号＝*** 3 ***

要因

組み込み関数処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2305R-S

組み込み関数処理中にメモリが不足しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

関数名＝*** 3 ***

要因

組み込み関数処理中にメモリが不足した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

削除できる資源（プログラムなど）を削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-ARGUMENT-IMP

KCCC2306R-S

コード変換中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

関数名＝*** 3 ***

詳細情報＝*** 4 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）コード変換ライブラリがインストールされていない。

（b）使用するコード変換ライブラリが前提バージョンに満たない。

（c）コード変換ライブラリでエラーが発生した。

（d）コード変換ライブラリのライブラリが，検索パス上に存在しない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

（a），(b)の場合，コード変換ライブラリのインストール，バージョンを確認する。

（c）の場合，詳細情報に示すコード変換ライブラリ関数のリターンコードを基に原因を調査する。

（d）の場合，コード変換ライブラリのライブラリが検索パス上に存在するように実行環境を設定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-ARGUMENT-IMP

KCCC2307R-S

コード変換中に未定義コードを検出しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

関数名＝*** 3 ***

詳細情報＝*** 4 ***

要因

コード変換中に未定義コードを検出した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

詳細情報に示すコード変換ライブラリ関数のリターンコードを基に原因を調査する。

(P)

組み込み関数の引数に未定義コードを使用しないように修正する。

共通例外の例外名

EC-ARGUMENT-IMP

KCCC2308R-S

-UniObjGenオプションを指定してコンパイルされたプログラムの実行時には，実行時環境変数CBLLANGにUNICODEを指定しなければなりません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

関数名＝*** 3 ***

要因

-UniObjGenオプションを指定してコンパイルされたプログラムの実行時に，実行時環境変数CBLLANGにUNICODEが指定されていない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

実行時環境変数CBLLANGにUNICODEを指定し，Unicode機能を使用したプログラムとして実行する。 Unicode機能については，マニュアル「COBOL2002 ユーザーズガイド」またはマニュアル「COBOL2002 使用の手引 手引編」を参照のこと。

共通例外の例外名

なし

KCCC2309R-U

論理エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

関数名＝*** 3 ***

要因

COBOLプログラムの実行中に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2310R-S

組み込み関数処理中に文字コード不正を検出しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

関数名＝*** 3 ***

詳細情報＝*** 4 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）組み込み関数処理中に文字コード不正を検出した。

（b）日本語EUC環境下で，組み込み関数の引数1の字類が日本語の場合に奇数バイト文字を検出した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

詳細情報を基に原因を調査する。ここでの詳細情報は，文字コード不正とみなされたバイトとその前後のバイト(各々最大10バイト)の16進数表示である。

共通例外の例外名

EC-ARGUMENT-FUNCTION

KCCC2311R-S【UNIX】

指定された組み込み関数を実行する場合は，日本語EUC環境下で実行しなければなりません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

関数名＝*** 3 ***

要因

日本語EUC環境下で実行されていない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

日本語EUC環境下で実行する。日本語EUC環境下で実行する方法については，マニュアル「COBOL2002 使用の手引 手引編」を参照のこと。

共通例外の例外名

なし

KCCC2312R-S【UNIX】

CONVERT-CODE関数の処理中に文字コード変換に失敗しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

エラー番号＝*** 3 ***

要因

CONVERT-CODE関数の処理中に文字コード変換に失敗した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

エラーメッセージの埋め字情報を基に，プログラムや入出力ファイルなどを修正する。

共通例外の例外名

EC-ARGUMENT-IMP

KCCC2313R-W

コード変換中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

関数名＝*** 3 ***

詳細情報＝*** 4 ***

要因

コード変換ライブラリでエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を継続する。

(O)

詳細情報に示すコード変換ライブラリ関数のリターンコードを基に原因を調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2314R-W

コード変換中に未定義コードを検出しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

関数名＝*** 3 ***

詳細情報＝*** 4 ***

要因

コード変換中に未定義コードを検出した。

(S)

プログラムの実行を継続する。

(O)

詳細情報に示すコード変換ライブラリ関数のリターンコードを基に原因を調査する。

(P)

組み込み関数の引数に未定義コードを使用しないように修正する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2315R-W

組み込み関数処理中に文字コード不正を検出しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

関数名＝*** 3 ***

詳細情報＝*** 4 ***

要因

組み込み関数処理中に文字コード不正を検出した。

(S)

プログラムの実行を継続する。

(P)

詳細情報を基に原因を調査する。ここでの詳細情報は，文字コード不正とみなされたバイトとその前後のバイト(各々最大10バイト)の16進数表示である。

共通例外の例外名

なし

KCCC2316R-W【UNIX】

CONVERT-CODE関数の処理中に文字コード変換に失敗しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

エラー番号＝*** 3 ***

要因

CONVERT-CODE関数の処理中に文字コード変換に失敗した。

(S)

プログラムの実行を継続する。

(P)

エラーメッセージの埋め字情報を基に，プログラムや入出力ファイルなどを修正する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2400R-S

動的長基本項目に終端文字が設定されていません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

動的長基本項目の(最大長＋1)文字目までに終端文字が設定されていない。次の要因が考えられる。

（a）行番号／欄＝******／**の場合，引数に指定された動的長基本項目に終端文字が正しく設定されていない。呼び出し元がCOBOL以外のプログラムと考えられる

（b）行番号／欄に表示される行以前の処理で，動的長基本項目の領域が不当に更新されている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

（a）呼び出し元プログラムで引数に終端文字が正しく設定されているか調査する。

（b）動的長基本項目の領域を不当に更新する処理がないか調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2500R-S

SORT文の入力手続き以外でRELEASE文を実行しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

SORT文の入力手続き以外でRELEASE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

SORT文の入力手続き以外でRELEASE文を実行しないようプログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-FLOW-RELEASE

KCCC2501R-S

SORT文又はMERGE文の出力手続き以外でRETURN文を実行しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

SORT文又はMERGE文の出力手続き以外でRETURN文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

SORT文又はMERGE文の出力手続き以外でRETURN文を実行しないようプログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-FLOW-RETURN

KCCC2502R-S

メモリが不足しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

整列又は併合処理を実行するために必要な領域が確保できない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

使用中の領域を調査し，削除できるものは削除する。

共通例外の例外名

EC-SORT-MERGE-IMP

KCCC2504R-S

直前に実行したRETURN文でファイル終わりを検出したためレコードを入力できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

先行するRETURN文がファイル終わりを検出したため，有効な次のレコードがない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

先行のRETURN文のAT END指定によってファイルの終わりを検出した後，RETURN文を実行しないように修正する。

共通例外の例外名

EC-SORT-MERGE-RETURN

KCCC2505R-S【PC】

整列処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

詳細情報＝*** 3 ****** 4 ***

要因

整列処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

詳細情報で示される整列処理のエラー要因を調査して，再度実行する。

共通例外の例外名

EC-SORT-MERGE-IMP

KCCC2505R-S【UNIX】

整列処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

整列処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

整列処理のエラーの原因を調査して対策する。

共通例外の例外名

EC-SORT-MERGE-IMP

KCCC2507R-S

実行中の整列併合処理が終了する前にほかの整列併合処理が実行されました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

現在実行中の整列併合処理が終了する前に，ほかの整列併合処理が実行された。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

一つの整列併合処理が終了する前に，ほかの整列併合処理を実行しないようにプログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2518R-S

環境変数CBLSORTSIZEの値が8けた以内の符号なし整数ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

環境変数CBLSORTSIZEの値が8けた以内でない。又は，数字以外の文字が指定されている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

環境変数CBLSORTSIZEに8けた以内の符号なし整数を指定して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2519R-U

整列処理中に論理エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

エラーコード＝*** 3 ***

要因

整列処理のCOBOL実行時ライブラリで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2520R-S

RECORD句のDEPENDING ON データ名の値が数字ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

ファイル名＝*** 3 ***

要因

整列ファイル記述項のRECORD句で指定したDEPENDING ON データ名の値が数字でない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

RECORD句で指定したDEPENDING ONに続くデータ名の値に数字を指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-SORT-MERGE-IMP

KCCC2521R-S

整列処理するレコードの長さが，ファイルのレコード長に指定した範囲ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

ファイル名＝*** 3 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）RECORD句にVARYING IN SIZEを指定したレコードを整列ファイルに対してSORT文を実行したとき，DEPENDING ONに続くデータ名の値が整列ファイルに指定したレコード長の範囲外である。

（b）RECORD句にDEPENDING ON データ名の指定はないが，レコード記述項にOCCURS〜DEPENDING ON データ名の指定があり，このデータ名の値から求めたレコード長が，整列ファイルに指定したレコード長の範囲外である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

（a）正しい数値が設定されるよう修正して再実行する。

（b）RECORD句に正しい最小，最大レコード長を指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-SORT-MERGE-RELEASE

KCCC2522R-S【UNIX】

このプログラムのSORT文はマルチスレッド環境下では実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

マルチスレッド環境に対応していないSORT文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

プログラムを再コンパイルして，再度実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2600R-S

併合処理で入力したレコードの内部10進，又は外部10進形式のキー項目の値が，10進数ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

USINGに指定されたファイルの順番＝*** 3 ***

ファイル中のレコードの順番＝*** 4 ***

レコード中のキーの順番＝*** 5 ***

要因

併合処理で入力したレコードの内部10進，又は外部10進形式のキー項目の値が10進数ではない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

該当するレコードの値を修正して，再度実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2601R-S

キーの相対位置にキー長を加えたサイズが，併合処理中のレコードのサイズより大きくなっています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

USINGに指定されたファイルの順番＝*** 3 ***

ファイル中のレコードの順番＝*** 4 ***

レコード中のキーの順番＝*** 5 ***

要因

キーの相対位置にキー長を加えたサイズが，併合処理中のレコードのサイズより大きくなっている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

該当するレコードのキーを，併合処理するレコード長の範囲内になるように修正する。又は，併合処理するレコード長をキーの相対位置＋キー長より大きくなるように修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2602R-S

RECORD句のDEPENDING ON データ名の値が数字ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

ファイル名＝*** 3 ***

要因

併合ファイル記述項のRECORD句で指定したDEPENDING ON データ名の値が数字ではない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

RECORD句で指定したDEPENDING ONに続くデータ名の値に数字を指定して再度実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2603R-S

併合処理するレコードの長さが，ファイルのレコード長に指定した範囲ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

ファイル名＝*** 3 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）RECORD句にVARYING IN SIZEを指定した併合ファイルに対してMERGE文を実行したとき，DEPENDING ONに続くデータ名の値が併合ファイルに指定したレコード長の範囲外である。

（b）RECORD句にDEPENDING ON データ名の指定はないが，レコード記述項にOCCURS〜DEPENDING ON データ名の指定があり，このデータ名の値から求めたレコード長が，併合ファイルに指定したレコード長の範囲外である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

（a）正しい数値が設定されるよう修正して再度実行する。

（b）RECORD句に正しい最小，最大レコード長を指定して再度実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2604R-S

USINGに指定されたファイルのレコードが昇順又は降順に整列されていません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

USINGに指定されたファイルの順番＝*** 3 ***

ファイル中のレコードの順番＝*** 4 ***

要因

USINGに指定されたファイルの順番に示したファイルが昇順又は降順に整列されていない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

昇順又は降順に整列されたファイルを割り当てて再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2605R-U

併合処理中に論理エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

エラーコード＝*** 3 ***

要因

併合処理のCOBOL実行時ライブラリで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC2622R-S【UNIX】

このプログラムのMERGE文はマルチスレッド環境下では実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

マルチスレッド環境に対応していないMERGE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

プログラムを再コンパイルして，再度実行する。

共通例外の例外名

なし

5.4　KCCC3000R〜

KCCC3001R-S

メモリが不足しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

順ファイルの入出力処理中に，メモリが不足した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

使用中の領域を調査し，削除できるものは削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3002R-S

指定されたファイルは既に開かれています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

開かれている順ファイルに対してOPEN文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

CLOSE文を正しい箇所に追加する。又は，OPEN文を削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC3003R-S

指定されたファイルは既に閉じられています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

開かれていない順ファイルに対してCLOSE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

OPEN文を正しい箇所に追加する。又は，CLOSE文を削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC3004R-S

REWRITE文の直前の入出力文がREAD文ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

順ファイルに対してREWRITE文を実行しようとしたが，そのファイルに対して実行された最後の入出力文が，成功したREAD文ではない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

REWRITE文の直前にREAD文がないときは，正しい箇所に追加し再実行する。直前のREAD文が不成功となっているときは，その原因を調査するか，REWRITE文を実行しないように修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC3005R-S

RECORD句のDEPENDING ON データ名の値が数字ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

RECORD句のVARYING IN SIZEを指定した順ファイルに対してWRITE文，又はREWRITE文を実行したとき，DEPENDING ONに続くデータ名の値が数値でない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

正しい数値が設定されるように修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3006R-S

出力に指定されたレコードの長さがファイルのレコード長に指定した範囲ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）RECORD句にVARYING IN SIZEを指定した順ファイルに対してWRITE文，又はREWRITE文を実行したとき，DEPENDING ONに続くデータ名の値がファイルに指定したレコード長の範囲外である。

（b）RECORD句にDEPENDING ON データ名の指定はないが，レコード記述項にOCCURS〜DEPENDING ON データ名の指定があり，このデータ名の値から求めたレコード長が，ファイルに指定したレコード長の範囲外である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

（a）正しい数値が設定されるよう修正して再実行する。

（b）RECORD句に正しい最小，最大レコード長を指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC3007R-S

直前に実行したREAD文が不成功であったため入力できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

INPUT／I-O指定のOPEN文で開いた順ファイルに対してREAD文を実行したが，有効なレコードがない。次に理由を示す。

（a）直前のREAD文が，ファイルの終わり以外の理由で不成功となった。

（b）直前のREAD文が，ファイルの終わりを検出した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

（a）の場合，直前のREAD文不成功の原因を調査し対策をする。

（b）の場合，直前のREAD文のAT END指定でファイルの終わりを検出した後，READ文を実行しないよう修正する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC3008R-S

ファイルが入力モード，又は入出力両用モードで開かれていないためREAD文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

OUTPUT／EXTEND指定のOPEN文で開いた順ファイルに対してREAD文を実行した。又は，開いていない順ファイルに対してREAD文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

READ文で指定したファイル名，又はOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC3009R-S

ファイルが出力モード，又は拡張モードで開かれていないためWRITE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

INPUT／I-O指定のOPEN文で開いた順ファイルに対してWRITE文を実行した。又は，開いていない順ファイルに対してWRITE文を実行しようとした。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

WRITE文で指定したファイル名，又はOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC3010R-S

ファイルが入出力両用モードで開かれていないためREWRITE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

INPUT／OUTPUT／EXTEND指定のOPEN文で開かれた順ファイルに対してREWRITE文を実行した。又は，開いていない順ファイルに対してREWRITE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

REWRITE文で指定したファイル名，又はOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC3011R-S

入出力エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

順ファイルの入出力処理中に入出力エラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルを閉じるときに，バッファに残っていた内容をファイルに書き出そうとして，ファイルが一杯になった。

（b）特定のファイル（プリンタ等）を指定し，OPEN文を実行した。例えば，物理ファイルにプリンタを割り当てると，OPEN INPUT又はI-O文でエラーとなる。

（c）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

（d）ほかの関連ファイルで入出力エラーが発生した。

（e）エラー回復中にエラーが発生した。エラー番号の詳細は，「4.2　メッセージの説明の形式（実行時のメッセージ）」を参照のこと。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号からエラーの原因を調査し対策する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3012R-S

指定されたファイルは存在しません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

指定した順ファイルが存在しない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

正しいファイル名を指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC3013R-S

指定したファイルが一杯になりました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

指定した順ファイルが一杯になった。または，ファイル容量の制限値を超えた。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

ファイルを複数ファイルに分割し再実行する。または，UNIXの場合ラージファイル入出力機能を使用して再実行する。

(P)

WRITE文にINVALID KEYを指定しておくことでFILE STATUS句，またはUSE手続きの指定がなくてもプログラムの実行を続けることができる。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC3014R-S

指定されたファイルにアクセス権限がありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）OPEN文に指定されたモードに対するアクセス権限が許可されていない。

（b）物理ファイル名中に指定したディレクトリに検索権がない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

ファイルのアクセス権限を正しく設定する。又は，OPEN文に正しいモードを指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC3015R-S

ファイルの終わりを検出しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

ファイルの終わりを検出した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

ファイルの終わりを検出する処理をプログラムに追加して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-AT-END

KCCC3016R-S

ディレクトリを開こうとしました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

ファイル名にディレクトリが指定された。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

OPEN文に正しい物理ファイルを割り当てて再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3017R-S

CBL_外部装置名で示される環境変数が指定されていません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

OPEN文の実行時にCBL_外部装置名で示される環境変数がない。又は，値がNULLである。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

必要なファイル名をCBL_外部装置名で示す環境変数に設定する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3020R-S

未クローズファイルを閉じる処理中に入出力エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

未クローズファイルを閉じる処理中に入出力エラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルを閉じるときに，バッファに残っていた内容をファイルに書き出そうとして，ファイルが一杯になった。

（b）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

（c）ほかの関連ファイルで入出力エラーが発生した。

（d）エラー回復中にエラーが発生した。エラー番号の詳細は，「4.2　メッセージの説明の形式（実行時のメッセージ）」を参照のこと。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3021R-S

指定したレコードは書き換えられるレコードとサイズが違います。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

レコードを書き換えようとしたが，レコードが書き換えられるレコードとサイズが違う。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

READ文で入力したレコードの長さとREWRITE文で書き換えるレコードの長さを等しくして再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC3022R-S

指定したファイルは施錠されているため開くことができません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

WITH LOCK指定をしたCLOSE文を実行した順ファイルに対してOPEN文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

再度開く必要のあるファイルであれば，CLOSE文からWITH LOCK指定を削除して再実行する。ファイル名が誤っている場合は，OPEN文を修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC3023R-S

物理ファイル名の指定に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

指定された物理ファイル名に誤りがある。次の要因が考えられる。

（a）ファイル名に，/が含まれている。

（b）ディレクトリが要求されるところで，ディレクトリではないファイルが指定されている。

（c）存在しないディレクトリが指定されている。

（d）空白で始まる物理ファイル名が指定されている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

正しいファイル名を割り当てて再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3024R-S

ファイルの属性情報とプログラムの指定との間に矛盾があります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

詳細情報＝*** 5 ***

ファイルの属性情報＝*** 6 ***

プログラムの指定＝*** 7 ***

要因

ファイルのオープン処理中，順ファイルのファイル属性情報(レコード長，ファイル形式)とプログラムの指定との間に矛盾がある。例えば，順ファイルの書き込み時と読み込み時でプログラムのファイル定義が異なる。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

埋め字の詳細情報，ファイルの属性情報，およびプログラムの指定で示した内容を基に，物理ファイルのファイル属性情報とプログラムの指定が一致するようにプログラムを変更して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC3025R-S

LINAGE句を指定したファイルを出力モード以外で開いているためWRITE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

LINAGE句を指定した順ファイルをEXTEND指定のOPEN文で開いてWRITE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

WRITE文で指定したファイル名，OPEN文のモード，又はLINAGE句の指定を修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3026R-U

論理エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

COBOL実行時ライブラリで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3027R-S

入力したレコードがレコード長より短いため入力できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

固定長順ファイルの入力処理時，入力したレコードがプログラムで定義したレコード長より短い。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

ファイルの割り当てが正しく行われているか調査する。

(P)

固定長順ファイルのサイズをレコード長の整数倍にする。又は，可変長テキストファイルと定義して，再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC3028R-S

順ファイルが破壊されています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）可変長ファイルのレコード長領域が破壊されている。レコード長が最大レコード長と最小レコード長の範囲を超えている。

（b）レコードが破壊されている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

ファイルを作り直して再実行する。

(P)

COBOL以外のプログラムでエラーの発生したファイルを不当に使用していないか調査し，修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC3029R-S

ファイルは既に使用されています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

既に排他で開かれているファイルを開こうとした。又は，既に共用で開かれているファイルを排他で開こうとした。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

関連するファイルが解放されるのを待って再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3030R-S

レコードはほかの排他単位で既に使用されています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

ほかの排他単位で既に施錠されているレコードをアクセスしようとした。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

関連するレコードが解放されるのを待って再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3031R-S

ファイルが開かれていないためUNLOCK文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

開かれていない順ファイルに対してUNLOCK文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

開かれているファイルに対してUNLOCK文を実行するようにプログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3035R-S【PC】

環境変数CBLP_ファイル名にプリンタの外字コードが指定されていません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

環境変数CBLP_ファイル名にプリンタの外字コードが指定されていない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

CBLP_ファイル名にプリンタの外字コードを指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3035R-S【UNIX】

環境変数の指定と，ファイルの属性情報またはファイルシステムの属性情報との間に矛盾があります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

ラージファイル入出力機能の環境変数指定と，ファイル属性情報またはファイルシステムの属性情報とで矛盾がある。次の要因が考えられる。

（a）ラージファイル対応になっていないファイルシステムに対してラージファイル入出力機能を使用して入出力を実行した。

（b）ファイルサイズが2ギガバイト以上のファイルに対してラージファイル入出力機能を使用しないで入出力を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

環境変数の指定と，ファイル属性情報またはファイルシステムの属性情報が一致するように変更して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3036R-S【PC】

環境変数CBLP_ファイル名に指定されたプリンタの外字コードが正しくありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

プリンタの外字コードが4けたの16進数以外の値で指定されている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

CBLP_ファイル名のプリンタの外字コードに正しい値を指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3036R-S【UNIX】

ファイルサイズの上限を超えて入出力を実行しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

ラージファイル入出力機能を使用していない場合にファイルサイズが2ギガバイトを超えて入出力を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

複数のファイルに分割して再実行する。又は，ラージファイル入出力機能を使用して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3037R-S【PC】

環境変数CBLP_ファイル名に指定されたタイプフェイス名は認識できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

タイプフェイス名＝*** 5 ***

要因

指定したタイプフェイス名に誤りがある。又は，指定したタイプフェイスがプログラム実行環境に存在しない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

タイプフェイス名を正しく指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3038R-S【PC】

環境変数CBLP_ファイル名のタイプフェイス名省略時にデフォルトのタイプフェイス「ＭＳ 明朝」がありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

プログラム実行環境に「ＭＳ 明朝」のタイプフェイスが存在しない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

正しいタイプフェイス名を指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3039R-S【PC】

環境変数CBLPRTEXCHRの指定に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

環境変数CBLPRTEXCHRに指定された値に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

環境変数CBLPRTEXCHRに正しい値を指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3040R-S

LINAGE句に指定した値が正しくありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

LINAGE句に指定した値が不正である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

LINAGE句に正しい値を設定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LINAGE

KCCC3041R-S【PC】

外字を有効にするために内部的に発行したEnableEUDC関数でエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラーコード＝*** 5 ***

要因

EnableEUDC関数の呼び出しが他のプロセスと重なったことでエラーになったおそれがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

時間をおいて再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3042R-W【PC】

外字を有効にするために内部的に発行したEnableEUDC関数でエラーが発生しました。外字が印刷できないおそれがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラーコード＝*** 5 ***

要因

EnableEUDC関数の呼び出しが他のプロセスと重なったことでエラーになったおそれがある。

(S)

処理を続行する。

(O)

外字が印刷できていない場合は，時間をおいて再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3201R-S【PC】

帳票に出力するファイルをOUTPUT指定以外では開けません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

帳票に出力するファイルのOPEN文をOUTPUT指定以外で実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

OPEN文の指定をOUTPUTに変更して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC3202R-S【PC】

帳票出力のための関数でエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

エラー番号＝*** 3 ***

要因

帳票出力関数でエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号からエラーの原因を調査して対策する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3203R-W【PC】

このCOBOLオブジェクトは動作不正を引き起こす可能性があります。

プログラム名＝*** 1 ***

要因

実行中のオブジェクトは動作不正を引き起こす可能性がある。

(S)

処理を続行する。

(P)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3401R-S【PC】

CBLX_外部装置名で示される環境変数で印刷サービス名が指定されていません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

APPLY FORMS-OVERLAY句を指定したファイルのOPEN文実行時にCBLX_外部装置名で示される印刷サービス名がない。又は，値がNULLである。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

必要な印刷サービス名をCBLX_外部装置名で示す環境変数に設定する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3401R-S【UNIX】

CBLX_外部装置名で示される環境変数で印刷サービス名が指定されていません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

APPLY FORMS-OVERLAY句を指定したファイルのOPEN文実行時にCBLX_外部装置名で示される印刷サービス名がない。又は，値がNULLである。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

必要な印刷サービス名をCBLX_外部装置名で示す環境変数に設定する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3402R-S【PC】

CBLX_外部装置名，又はCBL_外部装置名で示される環境変数で，印刷サービス名，又はファイル名が指定されていません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

*** 5 ***＝*** 6 ***

要因

-XMAP,LinePrintオプションを指定したプログラム中の順編成ファイルの外部装置名には，環境変数名1で印刷サービス名，又は環境変数名2でファイル名のどちらかの指定が必要である。又は，各環境変数の指定値がNULLである。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

必要な印刷サービス名を環境変数名1に設定する。又は，ファイル名を環境変数名2に設定する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3402R-S【UNIX】

CBLX_外部装置名，又はCBL_外部装置名で示される環境変数で，印刷サービス名，又はファイル名が指定されていません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

*** 5 ***＝*** 6 ***

要因

-XMAP,LinePrintオプションを指定したプログラム中の順編成ファイルの外部装置名には，環境変数名1で印刷サービス名，又は環境変数名2でファイル名のどちらかの指定が必要である。又は，各環境変数の指定値がNULLである。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

必要な印刷サービス名を環境変数名1に設定する。又は，ファイル名を環境変数名2に設定する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3403R-S

プリンタを使用するファイルをOUTPUT指定以外では開けません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

プリンタを使用するファイルのOPEN文をOUTPUT指定以外で実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

OPEN文の指定をOUTPUTに変更して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC3405R-S

プリンタはほかで既に使用されています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

指定されたプリンタはほかで使用中のため排他エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

プリンタの状態を確認し再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3406R-S

メモリが不足しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

プリンタの出力中に，メモリが不足した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

使用中の領域を調査し，削除できるものは削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3407R-S

指定されたファイルは既に開かれています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

開かれている順ファイルに対して，OPEN文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

CLOSE文を正しい箇所に追加する。又は，OPEN文を削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC3408R-S

指定したファイルは施錠されているため開くことができません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

WITH LOCK指定をしたCLOSE文を実行した順ファイルに対してOPEN文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

再度開く必要のあるファイルであれば，CLOSE文からWITH LOCK指定を削除して再実行する。ファイル名が誤っている場合は，OPEN文を修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC3411R-S

指定されたファイルは既に閉じられています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

*** 5 ***＝*** 6 ***

要因

開かれていない順ファイルに対してCLOSE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

OPEN文を正しい箇所に追加する。又は，CLOSE文を削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC3412R-S

ファイルが入力モード，又は入出力両用モードで開かれていないためREAD文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

*** 5 ***＝*** 6 ***

要因

OUTPUT／EXTEND指定のOPEN文で開いた順ファイルに対してREAD文を実行した。又は，開いていない順ファイルに対してREAD文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

READ文で指定したファイル名，又はOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC3413R-S

ファイルが出力モード，又は拡張モードで開かれていないためWRITE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

*** 5 ***＝*** 6 ***

要因

INPUT／I-O指定のOPEN文で開いた順ファイルに対してWRITE文を実行した。又は，開いていない順ファイルに対してWRITE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

WRITE文で指定したファイル名，又はOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC3414R-S

ファイルが入出力両用モードで開かれていないためREWRITE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

*** 5 ***＝*** 6 ***

要因

INPUT／OUTPUT／EXTEND指定のOPEN文で開かれた順ファイルに対してREWRITE文を実行した。又は，開いていない順ファイルに対してREWRITE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

REWRITE文で指定したファイル名，又はOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC3415R-S

ファイルが開かれていないためUNLOCK文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

*** 5 ***＝*** 6 ***

要因

開かれていない順ファイルに対してUNLOCK文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

開かれているファイルに対してUNLOCK文を実行するようにプログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3416R-S【PC】

未クローズファイルを閉じる処理中に入出力エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

詳細情報＝*** 5 ****** 6 ***

要因

未クローズファイルを閉じる処理中にXMAP3関数でエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

詳細情報で示されるXMAP3のエラー要因を調査し対策する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3417R-S【PC】

XMAP3関数でエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

詳細情報＝*** 5 ****** 6 ***

要因

XMAP3関数でエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

詳細情報で示されるXMAP3のエラー要因を調査し対策する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3417R-S【UNIX】

XMAP3関数でエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

エラー詳細コード＝*** 3 ***

要因

XMAP3関数でエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

このメッセージの前にXMAP3関数のエラーメッセージが出力されているため，詳細のエラー要因は，XMAP3関数のエラーメッセージを参照のこと。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3418R-S

LINAGE句に指定した値が正しくありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

LINAGE句に指定した値が不正である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

LINAGE句に正しい値を設定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LINAGE

KCCC3501R-S

メモリが不足しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

テキストファイルの入出力処理中に，メモリが不足した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

使用中の領域を調査し，削除できるものは削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3502R-S

指定されたファイルは既に開かれています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

開かれているテキストファイルに対してOPEN文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

CLOSE文を正しい箇所に追加する。又は，OPEN文を削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC3503R-S

指定されたファイルは既に閉じられています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

開かれていないテキストファイルに対してCLOSE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

OPEN文を正しい箇所に追加する。又は，CLOSE文を削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC3504R-S

REWRITE文の直前の入出力文がREAD文ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

テキストファイルに対してREWRITE文を実行しようとしたが，そのファイルに対して実行された最後の入出力文が，成功したREAD文ではない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

REWRITE文の直前にREAD文がないときは，正しい箇所に追加し再実行する。直前のREAD文が不成功となっているときは，その原因を調査するか，REWRITE文を実行しないように修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC3505R-S

RECORD句のDEPENDING ON データ名の値が数字ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

RECORD句のVARYING IN SIZEを指定したテキストファイルに対してWRITE文を実行したとき，DEPENDING ONに続くデータ名の値が数値でない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

正しい数値が設定されるように修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3506R-S

出力に指定されたレコードの長さがファイルのレコード長に指定した範囲ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）RECORD句にVARYING IN SIZEを指定したテキストファイルに対してWRITE文を実行したとき，DEPENDING ONに続くデータ名の値がファイルに指定したレコード長の範囲外である。

（b）RECORD句にDEPENDING ON データ名の指定がなく，レコード記述項にOCCURS〜DEPENDING ONデータ名の指定があったとき，このデータ名から求めたレコード長が，ファイルに指定したレコード長の範囲外である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

（a）正しいレコード長が設定されるよう修正して再実行する。

（b）RECORD句に正しい最小／最大レコード長を指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC3507R-S

直前に実行したREAD文が不成功であったため入力できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

INPUT指定のOPEN文で開かれたテキストファイルに対してREAD文を実行したが，次に示す理由により，有効なレコードがない。

（a）直前のREAD文が，ファイルの終わり以外で不成功となった。

（b）直前のREAD文が，ファイルの終わりを検出した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

（a）の場合，直前のREAD文不成功の原因を調査し対策する。

（b）の場合，直前のREAD文のAT END指定によってファイルの終わりを検出したとき，その後でREAD文を実行しないよう修正する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC3508R-S

ファイルが入力モードで開かれていないためREAD文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

OUTPUT／EXTEND指定のOPEN文で開かれたテキストファイルに対してREAD文を実行した。又は，開いていないテキストファイルに対してREAD文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

READ文で指定したファイル名，又はOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC3509R-S

ファイルが出力モード，又は拡張モードで開かれていないためWRITE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

INPUT指定のOPEN文で開いたテキストファイルに対してWRITE文を実行した。又は，開いていないテキストファイルに対して，WRITE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

WRITE文で指定したファイル名，又はOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC3510R-S

ファイルが入出力両用モードで開かれていないためREWRITE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

INPUT／OUTPUT／EXTEND指定のOPEN文で開かれたテキストファイルに対してREWRITE文を実行した。又は，開いていないテキストファイルに対してREWRITE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

REWRITE文で指定したファイル名，又はOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC3511R-S

入出力エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

テキストファイルの入出力処理中に入出力エラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルを閉じるときに，バッファに残っていた内容をファイルに書き出そうとして，ファイルが一杯になった。

（b）特定のファイルを指定し，OPEN文は成功したが，その後の入出力で矛盾が発生した。例えば，ファイル実体にプリンタを割り当てると，OPEN INPUT文は成功するが，READ文でエラーとなる。

（c）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

（d）ほかの関連ファイルで入出力エラーが発生した。

（e）エラー回復中にエラーが発生した。エラー番号の詳細は，「4.2　メッセージの説明の形式（実行時のメッセージ）」を参照のこと。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3512R-S

指定されたファイルは存在しません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

指定したテキストファイルが存在しない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

正しい物理ファイル名を指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC3513R-S

指定したファイルが一杯になりました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

指定したテキストファイルが一杯になった。または，ファイル容量の制限値を超えた。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

ファイルを複数ファイルに分割し再実行する。または，UNIXの場合ラージファイル入出力機能を使用して再実行する。

(P)

テキストファイルの場合，WRITE文にINVALID KEYを指定することによってFILE STATUS句，またはUSE手続きの指定がなくてもプログラムの実行を続けることができる。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC3514R-S

指定されたファイルにアクセス権限がありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）OPEN文に指定されたモードに対するアクセス権限が許可されていない。

（b）物理ファイル名中に指定したディレクトリに検索権がない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

ファイルのアクセス権限を正しく設定する。又は，OPEN文に正しいモードを指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC3515R-S

ファイルの終わりを検出しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

テキストファイルの終わりを検出した。

(S)

プログラム実行を中止する。

(P)

ファイルの終わりを検出する処理をプログラムに追加して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-AT-END

KCCC3516R-S

ディレクトリを開こうとしました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

物理ファイル名にディレクトリが指定されている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

OPEN文に正しいファイルを割り当てて再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3517R-S

CBL_外部装置名で示される環境変数が指定されていません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

OPEN文の実行時，CBL_外部装置名で示される環境変数がない。又は，値がNULLである。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

必要な物理ファイル名をCBL_外部装置名の形式の環境変数に設定する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3520R-S

未クローズファイルを閉じる処理中に入出力エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

未クローズファイルを閉じる処理中に入出力エラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルを閉じるときに，バッファに残っていた内容をファイルに書き出そうとして，ファイルが一杯になった。

（b）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

（c）ほかの関連ファイルで入出力エラーが発生した。

（d）エラー回復中にエラーが発生した。エラー番号の詳細は，「4.2　メッセージの説明の形式（実行時のメッセージ）」を参照のこと。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3521R-S

指定したレコードは書き換えられるレコードとサイズが違います。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

レコードを書き換えようとしたが，レコードが書き換えられるレコードとサイズが違う。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

READ文で入力したレコードの長さとREWRITE文で書き換えるレコードの長さを等しくして再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC3522R-S

指定したファイルは施錠されているため開くことができません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

WITH LOCK指定をしたCLOSE文を実行したテキストファイルに対してOPEN文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

再度開く必要のあるファイルであれば，CLOSE文からWITH LOCK指定を削除して再実行する。ファイル名が誤っている場合は，OPEN文を修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC3523R-S

物理ファイル名の指定に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

指定されたファイル名に誤りがある。次の要因が考えられる。

（a）物理ファイル名に，/が含まれている。

（b）ディレクトリが要求されるところで，ディレクトリではないファイルが指定されている。

（c）存在しないディレクトリが指定されている。

（d）空白で始まる物理ファイル名が指定されている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

正しい物理ファイル名を割り当てて再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3525R-S

LINAGE句を指定したファイルを出力モード以外で開いているためWRITE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

LINAGE句を指定したテキストファイルをEXTEND指定のOPEN文で開いてWRITE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

WRITE文で指定したファイル名，OPEN文のモード，又はLINAGE句の指定を修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3526R-U

論理エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

COBOL実行時ライブラリで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3529R-S

ファイルは既に使用されています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

既に排他で開かれているファイルを開こうとした。又は，既に共用で開かれているファイルを排他で開こうとした。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

関連するファイルが解放されるのを待って再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3531R-S

ファイルが開かれていないためUNLOCK文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

開かれていないテキストファイルに対してUNLOCK文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

開かれているファイルに対してUNLOCK文を実行するようにプログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3534R-S

入力したレコード長がレコード領域の長さを超えました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

I-O指定のOPEN文で開いたテキストファイルに対してREAD文を実行したが，ユーザが指定したレコード領域より入力レコードが長い。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

READ文で入力するレコード長よりレコード領域の長さを長くして再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC3535R-S【PC】

環境変数CBLP_ファイル名にプリンタの外字コードが指定されていません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

環境変数CBLP_ファイル名にプリンタの外字コードが指定されていない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

CBLP_ファイル名にプリンタの外字コードを指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3535R-S【UNIX】

環境変数の指定と，ファイルの属性情報またはファイルシステムの属性情報との間に矛盾があります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

ラージファイル入出力機能の環境変数指定と，ファイル属性情報またはファイルシステムの属性情報とで矛盾がある。次の要因が考えられる。

（a）ラージファイル対応になっていないファイルシステムに対してラージファイル入出力機能を使用して入出力を実行した。

（b）ファイルサイズが2ギガバイト以上のファイルに対してラージファイル入出力機能を使用しないで入出力を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

環境変数の指定と，ファイル属性情報またはファイルシステムの属性情報が一致するように変更して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3536R-S【PC】

環境変数CBLP_ファイル名に指定されたプリンタの外字コードが正しくありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

プリンタの外字コードが4けたの16進数以外の値で指定されている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

CBLP_ファイル名のプリンタの外字コードに正しい値を指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3536R-S【UNIX】

ファイルサイズの上限を超えて入出力を実行しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

ラージファイル入出力機能を使用していない場合にファイルサイズが2ギガバイトを超えて入出力を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

複数のファイルに分割して再実行する。又は，ラージファイル入出力機能を使用して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3537R-S【PC】

環境変数CBLP_ファイル名に指定されたタイプフェイス名は認識できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

タイプフェイス名＝*** 5 ***

要因

指定したタイプフェイス名に誤りがある。又は，指定したタイプフェイスがプログラム実行環境に存在しない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

タイプフェイス名を正しく指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3538R-S【PC】

環境変数CBLP_ファイル名のタイプフェイス名省略時にデフォルトのタイプフェイス「ＭＳ 明朝」がありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

プログラム実行環境に「ＭＳ 明朝」のタイプフェイスが存在しない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

正しいタイプフェイス名を指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3539R-S【PC】

環境変数CBLPRTEXCHRの指定に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

環境変数CBLPRTEXCHRに指定された値に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

環境変数CBLPRTEXCHRに正しい値を指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3540R-S

LINAGE句に指定した値が正しくありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

LINAGE句に指定した値が不正である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

LINAGE句に正しい値を設定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LINAGE

KCCC3541R-S【PC】

外字を有効にするために内部的に発行したEnableEUDC関数でエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラーコード＝*** 5 ***

要因

EnableEUDC関数の呼び出しが他のプロセスと重なったことでエラーになったおそれがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

時間をおいて再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3542R-W【PC】

外字を有効にするために内部的に発行したEnableEUDC関数でエラーが発生しました。外字が印刷できないおそれがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラーコード＝*** 5 ***

要因

EnableEUDC関数の呼び出しが他のプロセスと重なったことでエラーになったおそれがある。

(S)

処理を続行する。

(O)

外字が印刷できていない場合は，時間をおいて再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3602R-S

指定されたファイルは既に開かれています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

開かれているファイルに対してOPEN文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

CLOSE文を正しい箇所に追加する。又は，OPEN文を削除して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3603R-S

指定されたファイルは既に閉じられています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

開かれていないファイルに対してCLOSE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

OPEN文を正しい箇所に追加する。又は，CLOSE文を削除して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3604R-S

ファイルが開かれていないため指定された入出力文は実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

ファイルに対して入出力文を実行しようとしたが，そのファイルは開かれていない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

入出力文に指定されたファイル名を修正する。又は，OPEN文を正しい箇所に挿入して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3611R-S

ファイルが入力モード，又は入出力両用モードで開かれていないためREAD文又はSTART文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

OUTPUT／EXTEND指定のOPEN文で開いた索引ファイル，又は開いていない索引ファイルに対してREAD文又はSTART文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

READ文又はSTART文で指定したファイル名，又はこのファイルに対するOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3612R-S

ファイルが入出力両用モード，出力モード，又は拡張モードで開かれていないためWRITE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

INPUT指定のOPEN文で開いた索引ファイル，又は開いていない索引ファイルに対してWRITE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

WRITE文で指定したファイル名，又はこのファイルに対するOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3613R-S

ファイルが入出力両用モードで開かれていないため，DELETE文又はREWRITE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

OUTPUT／EXTEND／INPUT指定のOPEN文で開いた索引ファイル，又は開いていない索引ファイルに対してDELETE文又はREWRITE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

DELETE文又はREWRITE文で指定したファイル名，又はこのファイルに対するOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3626R-U

論理エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

COBOL実行時ライブラリで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3634R-S

物理ファイル名の指定に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

指定された物理ファイル名に誤りがある。次の要因が考えられる。

（a）ASSIGN句に指定された定数が空白である。

（b）ASSIGN句に指定されたデータ名の値が空白である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

定数又はデータ名に正しい物理ファイル名を割り当てて再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3701R-S

管理情報インタフェース領域の指定に誤りがあります。詳細情報＝*** 1 ***

要因

順ファイルの入出力処理でパラメタの指定に誤りがある。

(S)

サービスルーチンでエラーが発生した。処理は続行する。

(P)

管理情報インタフェース領域中のCOBOLエラー詳細情報を基に指定値を見直す。又は，埋め字の詳細情報で示したデータの指定値を見直す。

共通例外の例外名

なし

KCCC3702R-S

パラメタインタフェース領域の指定に誤りがあります。詳細情報＝*** 1 ***

要因

順ファイルの入出力処理でパラメタの指定に誤りがある。

(S)

サービスルーチンでエラーが発生した。処理は続行する。

(P)

管理情報インタフェース領域中のCOBOLエラー詳細情報を基に指定値を見直す。又は，埋め字の詳細情報で示したデータの指定値を見直す。

共通例外の例外名

なし

KCCC3703R-S

ファイルの属性情報とプログラムの指定との間に矛盾があります。詳細情報＝*** 1 ***

要因

OPEN実行時，順ファイルの属性情報とプログラムの指定との間に矛盾が発生した。

(S)

サービスルーチンでエラーが発生した。処理は続行する。

(P)

（a）管理情報インタフェース領域中のCOBOLエラー詳細情報を基に，ファイル属性情報とプログラムの指定を一致するように変更する。

（b）埋め字の詳細情報で示した内容を基に，ファイル属性情報とプログラムの指定を一致するように変更する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3704R-S

入出力エラーが発生しました。詳細情報＝*** 1 ***

要因

順ファイルの入出力中に入出力エラーが発生した。

(S)

サービスルーチンでエラーが発生した。処理は続行する。

(P)

管理情報インタフェース領域中のシステムコール番号とシステムエラーコードを基に原因を調査する。又は，埋め字の詳細情報で示したエラー情報を基に原因を調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3705R-S

デバッグ情報の出力中に入出力エラーが発生しました。詳細情報＝*** 1 ***

要因

順ファイルの入出力で，デバッグ情報出力中に入出力エラーが発生した。サービスルーチンの処理自体は正常終了している。

(S)

サービスルーチンでエラーが発生した。処理は続行する。

(P)

管理情報インタフェース領域中のシステムコール番号とシステムエラーコードを基に原因を調査する。又は，埋め字の詳細情報で示したエラー情報を基に原因を調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3706R-S

デバッグ情報の出力中に入出力エラーが発生しました。サービスルーチンでもエラーが発生しています。詳細情報＝*** 1 ***

要因

順ファイルの入出力で，デバッグ情報出力中に入出力エラーが発生した。サービスルーチンの処理自体でもエラーが発生している。

(S)

サービスルーチンでエラーが発生した。処理は続行する。

(P)

管理情報インタフェース領域中のシステムコール番号とシステムエラーコードを基に原因を調査する。又は，埋め字の詳細情報で示したエラー情報を基に原因を調査する。

ここでのエラー情報は，デバッグ情報出力中に発生したエラーに関する情報である。サービスルーチンの処理自体でもエラーが発生しているため，デバッグ情報出力中のエラーを対策の後，再実行して，サービスルーチンのエラー原因を調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3707R-S

メッセージ番号が不正です。メッセージ番号＝*** 1 ***

要因

順ファイルの処理で，メッセージテキスト取得サービスルーチン実行のための，管理情報インタフェース領域情報が不正である。

(S)

サービスルーチンでエラーが発生した。処理は続行する。

(P)

（a）入出力サービスルーチンの発行順序を見直す。

（b）埋め字のメッセージ番号は，メッセージテキスト取得サービスルーチン実行前のCOBOLメッセージ番号を示す。この値がCOBOLメッセージ番号に存在しない場合は，管理情報インタフェース領域が更新された可能性がある。存在するCOBOLメッセージ番号の場合は当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3751R-S

メモリが不足しました。

要因

順ファイルの入出力処理中にメモリが不足した。

(S)

サービスルーチンでメモリ不足が発生した。処理は続行する。

(O)

使用中の領域を調査し，削除できるものは削除して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3752R-S

指定されたファイルは取り扱うことができません。

要因

COBOL入出力サービスルーチンで取り扱うことができるのは，COBOLで作成した順編成可変長レコード形式，又は相対編成ファイルである。

(S)

サービスルーチンでエラーが発生した。処理は続行する。

(P)

存在しないファイル，COBOL以外で作成したファイル，及び標準入出力を指定していないか，プログラムで指定したファイル名称を見直す。また，ファイルが破壊されている可能性もある。

共通例外の例外名

なし

KCCC3763R-S

KEY指定のCBLREADは，順アクセス以外で相対ファイルだけが指定できます。

要因

KEY指定のCBLREADサービスルーチンの実行には制限がある。

(S)

サービスルーチンでエラーが発生した。処理は続行する。

(P)

メッセージの内容に従い，プログラムを修正する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3764R-S

CBLDELETEは相対ファイルだけが指定できます。

要因

CBLDELETEサービスルーチンの実行には制限がある。

(S)

サービスルーチンでエラーが発生した。処理は続行する。

(P)

メッセージの内容に従い，プログラムを修正する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3765R-S

順ファイルにはLOCK MODE MANUALの指定はできません。

要因

COBOL環境部LOCK MODE IS MANUAL指定に相当するサービスルーチンの実行には制限がある。

(S)

サービスルーチンでエラーが発生した。処理は続行する。

(P)

メッセージの内容に従い，プログラムを修正する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3790R-S

バイトストリーム入出力サービスルーチンで指定した引数に誤りがあります。

サービスルーチン名＝*** 1 ***

戻り値＝*** 2 ***

要因

バイトストリーム入出力サービスルーチンで指定した引数に誤りがある。

(S)

プログラムの処理は続行する。

(P)

メッセージの内容を基にエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3791R-S

バイトストリーム入出力サービスルーチンでエラーが発生しました。

サービスルーチン名＝*** 1 ***

戻り値＝*** 2 ***

要因

バイトストリーム入出力サービスルーチンでエラーが発生した。

(S)

プログラムの処理は続行する。

(P)

メッセージの内容を基にエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3792R-S

バイトストリーム入出力サービスルーチンでエラーが発生しました。

サービスルーチン名＝*** 1 ***

戻り値＝*** 2 ***

エラー番号＝*** 3 ***

要因

バイトストリーム入出力サービスルーチンでエラーが発生した。

(S)

プログラムの処理は続行する。

(P)

メッセージの内容を基にエラーの原因を調査する。

エラー番号の詳細は，「4.2　メッセージの説明の形式（実行時のメッセージ）」を参照のこと。

STOP RUN文を実行した場合，バイトストリームファイルを自動的に閉じる処理でエラーが発生したときは，サービスルーチン名＝CLOSE FAILEDと表示する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3793R-S【UNIX】

バイトストリーム入出力サービスルーチンでのラージファイル入出力機能の指定と，ファイルの属性情報またはファイルシステムの属性情報との間に矛盾があります。

サービスルーチン名＝*** 1 ***

戻り値＝*** 2 ***

要因

バイトストリーム入出力サービスルーチンでのラージファイル入出力機能の指定(環境変数CBLLARGEFILE，ラージファイル対応オプションの指定)と，ファイル属性情報またはファイルシステムの属性情報とで矛盾がある。次の要因が考えられる。

(a) ラージファイル対応になっていないファイルシステムに対して，バイトストリーム入出力サービスルーチンでのラージファイル入出力機能を使用して入出力を実行した。

(b) ファイルサイズが2ギガバイト以上のファイルに対して，バイトストリーム入出力サービスルーチンでのラージファイル入出力機能を使用しないで入出力を実行した。

(S)

プログラムの処理は続行する。

(P)

バイトストリーム入出力サービスルーチンでのラージファイル入出力機能の指定(環境変数CBLLARGEFILE，ラージファイル対応オプションの指定)と，ファイル属性情報またはファイルシステムの属性情報が一致するように変更して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3801R-S

管理情報インタフェース領域の指定に誤りがあります。詳細情報＝*** 1 ***

要因

相対ファイルの入出力処理でパラメタの指定に誤りがある。

(S)

サービスルーチンでエラーが発生した。処理は続行する。

(P)

管理情報インタフェース領域中のCOBOLエラー詳細情報を基に指定値を見直す。又は，埋め字の詳細情報で示したデータの指定値を見直す。

共通例外の例外名

なし

KCCC3802R-S

パラメタインタフェース領域の指定に誤りがあります。詳細情報＝*** 1 ***

要因

相対ファイルの入出力処理でパラメタの指定に誤りがある。

(S)

サービスルーチンでエラーが発生した。処理は続行する。

(P)

管理情報インタフェース領域中のCOBOLエラー詳細情報を基に指定値を見直す。又は，埋め字の詳細情報で示したデータの指定値を見直す。

共通例外の例外名

なし

KCCC3803R-S

ファイルの属性情報とプログラムの指定との間に矛盾があります。詳細情報＝*** 1 ***

要因

OPEN実行時，相対ファイルの属性情報とプログラムの指定との間に矛盾が発生した。

(S)

サービスルーチンでエラーが発生した。処理は続行する。

(P)

（a）管理情報インタフェース領域中のCOBOLエラー詳細情報を基に，ファイル属性情報とプログラムの指定を一致するように変更する。

（b）埋め字の詳細情報で示した内容を基に，ファイル属性情報とプログラムの指定を一致するように変更する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3804R-S

入出力エラーが発生しました。詳細情報＝*** 1 ***

要因

相対ファイルの入出力中に入出力エラーが発生した。

(S)

サービスルーチンでエラーが発生した。処理は続行する。

(P)

管理情報インタフェース領域中のシステムコール番号とシステムエラーコードを基に原因を調査する。又は，埋め字の詳細情報で示したエラー情報を基に原因を調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3805R-S

デバッグ情報の出力中に入出力エラーが発生しました。詳細情報＝*** 1 ***

要因

相対ファイルの入出力で，デバッグ情報出力中に入出力エラーが発生した。サービスルーチンの処理自体は正常終了している。

(S)

サービスルーチンでエラーが発生した。処理は続行する。

(P)

管理情報インタフェース領域中のシステムコール番号とシステムエラーコードを基に原因を調査する。又は，埋め字の詳細情報で示したエラー情報を基に原因を調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3806R-S

デバッグ情報の出力中に入出力エラーが発生しました。サービスルーチンでもエラーが発生しています。詳細情報＝*** 1 ***

要因

相対ファイルの入出力で，デバッグ情報出力中に入出力エラーが発生した。サービスルーチンの処理自体でもエラーが発生している。

(S)

サービスルーチンでエラーが発生した。処理は続行する。

(P)

管理情報インタフェース領域中のシステムコール番号とシステムエラーコードを基に原因を調査する。又は，埋め字の詳細情報で示したエラー情報を基に原因を調査する。

ここでのエラー情報は，デバッグ情報出力中に発生したエラーに関する情報である。サービスルーチンの処理自体でもエラーが発生しているため，デバッグ情報出力中のエラーを対策の後，再実行して，サービスルーチンのエラー原因を調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3807R-S

メッセージ番号が不正です。メッセージ番号＝*** 1 ***

要因

相対ファイルの処理で，メッセージテキスト取得サービスルーチン実行のための，管理情報インタフェース領域情報が不正である。

(S)

サービスルーチンでエラーが発生した。処理は続行する。

(P)

（a）入出力サービスルーチンの発行順序を見直す。

（b）埋め字のメッセージ番号は，メッセージテキスト取得サービスルーチン実行前のCOBOLメッセージ番号を示す。この値がCOBOLメッセージ番号に存在しない場合は，管理情報インタフェース領域が更新された可能性がある。存在するCOBOLメッセージ番号の場合は当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3851R-S

メモリが不足しました。

要因

相対ファイルの入出力処理中にメモリが不足した。

(S)

サービスルーチンでメモリ不足が発生した。処理は続行する。

(O)

使用中の領域を調査し，削除できるものは削除して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3861R-S

CBLSTARTには乱アクセス以外で相対ファイルだけが指定できます。

要因

CBLSTARTサービスルーチンの実行には制限がある。

(S)

サービスルーチンでエラーが発生した。処理は続行する。

(P)

メッセージの内容に従い，プログラムを修正する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3862R-S

NEXT指定のCBLREADは，相対ファイルの動的アクセス，及び順アクセスファイルに指定できます。

要因

NEXT指定のCBLREADサービスルーチンの実行には制限がある。

(S)

サービスルーチンでエラーが発生した。処理は続行する。

(P)

メッセージの内容に従い，プログラムを修正する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3863R-S

KEY指定のCBLREADは，順アクセス以外で相対ファイルだけが指定できます。

要因

KEY指定のCBLREADサービスルーチンの実行には制限がある。

(S)

サービスルーチンでエラーが発生した。処理は続行する。

(P)

メッセージの内容に従い，プログラムを修正する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3866R-S

EXTEND指定のCBLOPENは，順アクセスのファイルだけが指定できます。

要因

EXTEND指定のCBLOPENサービスルーチンの実行には制限がある。

(S)

サービスルーチンでエラーが発生した。処理は続行する。

(P)

メッセージの内容に従い，プログラムを修正する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3901R-S【PC】

プリンタに出力するファイルをOUTPUT指定以外では開けません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

プリンタに出力するファイルのOPEN文をOUTPUT指定以外で実行した 。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

OPEN文の指定をOUTPUTに変更して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC3902R-S【PC】

プリンタ出力関数でエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

エラー詳細＝*** 3 ***

エラー番号＝*** 4 ***

要因

プリンタ出力関数でエラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）実行環境ファイルまたは印刷書式情報ファイルを作成していない場合，コントロールパネルで通常使うプリンタが正しく設定されていない。

（b）以下の理由で実行環境ファイルまたは印刷書式情報ファイルの情報が不正となっている。

・他のマシンで作成された。

・実行環境ファイルまたは印刷書式情報ファイルを作成した後にプリンタドライバを再設定した。

・何らかの理由により，実行環境ファイルまたは印刷書式情報ファイルが壊れている。

（c）以下の理由でプリンタが使用できない。

・コントロールパネルによるプリンタ接続の設定が正しくない。

・プリンタを使用する権限がない。

・プリンタが接続されていない。

・Print Spooler サービスが停止している。

・不正なプリンタドライバが使用されている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー詳細およびエラー番号からエラーの原因を調査して対策する。

エラー番号の詳細は，「4.2　メッセージの説明の形式（実行時のメッセージ）」を参照のこと。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3903R-S【PC】

メモリが不足しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

プリンタ出力中に，メモリが不足した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

使用中の領域を調査し，削除できるものは削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3904R-S【PC】

物理ファイル名の指定に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

指定された物理ファイル名中の印刷書式番号に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

正しい印刷書式番号を指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3905R-U【PC】

論理エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

COBOL実行時ライブラリで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3906R-W【PC】

印刷書式番号の指定に誤りがあります。

印刷書式番号を無視します。

要因

指定された印刷書式番号が正しくない。次の要因が考えられる。

（a）印刷書式番号が1〜99以外である。

(S)

書式番号を無視する。

(O)

ダイアログボックスに正しい印刷書式番号を指定する。

共通例外の例外名

なし

KCCC3907R-W【PC】

プリンタ出力関数でエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

エラー詳細＝*** 3 ***

要因

プリンタ出力関数でエラーが発生した。

(S)

処理を続行する。

(P)

メッセージで表示したエラー詳細からエラーの原因を調査して対策する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC3908R-S【PC】

LINAGE句に指定した値が正しくありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

LINAGE句に指定した値が不正である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

LINAGE句に正しい値を設定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LINAGE

KCCC3909R-S【PC】

プリンタ出力関数でエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

エラー詳細＝*** 3 ***

要因

プリンタ出力関数でエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー詳細からエラーの原因を調査して対策する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

5.5　KCCC4000R〜

KCCC4001R-S

メモリが不足しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

相対ファイルの入出力処理中に，メモリが不足した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

使用中の領域を調査し，削除できるものは削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4003R-S

指定されたファイルは既に開かれています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

開かれている相対ファイルに対してOPEN文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

CLOSE文を正しい箇所に追加する。又は，OPEN文を削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4004R-S

指定されたファイルは既に閉じられています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

開かれていない相対ファイルに対してCLOSE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

OPEN文を正しい箇所に追加する。又は，CLOSE文を削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4005R-S

REWRITE文の直前の入出力文がREAD文ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

相対ファイルに対してREWRITE文を実行したが，そのREWRITE文の直前に実行した入出力文がREAD文でないか，READ文が不成功であった。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

REWRITE文の直前にREAD文がないときは，READ文を追加して再実行する。直前のREAD文が不成功のときは，その原因を調査するか不成功時にREWRITE文を実行しないよう修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4006R-S

DELETE文の直前の入出力文がREAD文ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

相対ファイルに対してDELETE文を実行したが，そのDELETE文の直前に実行した入出力文がREAD文でないか，READ文が不成功であった。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

DELETE文の直前にREAD文がないときは，READ文を追加して再実行する。直前のREAD文が不成功のときは，その原因を調査するか不成功時にDELETE文を実行しないよう修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4007R-S

RECORD句のDEPENDING ON データ名の値が数字ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

RECORD句のVARYING IN SIZEを指定した相対ファイルに対するWRITE文又はREWRITE文を実行したとき，DEPENDING ONに続くデータ名の値が数値ではない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

正しい数値が設定されるよう修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4008R-S

出力に指定されたレコードの長さがファイルのレコード長に指定した範囲ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）RECORD句にVARYING IN SIZEを指定した相対ファイルに対するWRITE文又はREWRITE文を実行したとき，DEPENDING ONに続くデータ名の値がファイルに指定したレコード長の範囲外である。

（b）RECORD句に，DEPENDING ONデータ名の指定がなく，レコード記述項にOCCURS〜DEPENDING ONデータ名の指定があったとき，このデータ名から求めたレコード長が，ファイルに指定したレコード長の範囲外である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

（a）正しいレコード長が設定されるよう修正して再実行する。

（b）RECORD句に正しい最小／最大レコード長を指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4009R-S

直前に実行したSTART文が不成功であったためレコードが入力できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

順アクセスの相対ファイルに対してREAD文を実行したが，そのREAD文の直前に実行したSTART文が不成功であった。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

START文が不成功となった原因を調査し修正する。又は，START文の不成功時はREAD文を実行しないよう修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4010R-S

直前に実行したREAD文がファイルの終わりを検出したか，不成功であったため入力できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

次の場合で順アクセスの相対ファイルのREAD文に有効なレコードがない。

（a）直前のREAD文がファイルの終わり以外の理由で不成功となった。

（b）直前のREAD文がファイルの終わりを検出した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

READ文が不成功となった原因を調査し修正するか，ファイルの終わりを検出したとき，READ文を実行しないよう修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4011R-S

ファイルが入力モード，又は入出力両用モードで開かれていないためREAD文又はSTART文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

OUTPUT／EXTEND指定のOPEN文で開いた相対ファイル，又は開いていない相対ファイルに対して，READ文又はSTART文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

READ文／START文で指定したファイル名，又はこのファイルに対するOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4012R-S

ファイルが入出力両用モード，出力モード，又は拡張モードで開かれていないためWRITE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

INPUT指定のOPEN文で開いた相対ファイル，又は開いていない相対ファイルに対してWRITE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

WRITE文で指定したファイル名，又はこのファイルに対するOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4013R-S

ファイルが入出力両用モードで開かれていないためDELETE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

OUTPUT／EXTEND／INPUT指定のOPEN文で開いた相対ファイル，又は開いていない相対ファイルに対してDELETE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

DELETE文で指定したファイル名，又はこのファイルに対するOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4014R-S

ファイルが入出力両用モードで開かれていないためREWRITE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

OUTPUT／EXTEND／INPUT指定のOPEN文で開かれた相対ファイル，又は開いていない相対ファイルに対してREWRITE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

REWRITE文で指定したファイル名，又はこのファイルに対するOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4015R-S

順アクセスのREAD文実行中に，相対レコード番号がプログラムで定義した相対レコード番号の最大けたを超えました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

順アクセスの相対ファイルに対してREAD文を実行したが，そのREAD文の相対レコード番号がRELATIVE KEY句で指定したデータ項目のけた数を超えた。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

READ文の相対レコード番号が，RELATIVE KEY句で指定したデータ項目のけた数を超えないように修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-AT-END

KCCC4016R-S

指定した相対レコード番号のレコードがありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

相対ファイルの入力処理中で，指定した相対レコード番号を持つレコードがない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

指定した相対レコード番号を持つレコードを作成する。又は，相対レコード番号の指定が誤っている場合は，プログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-INVALID-KEY

KCCC4017R-S

入出力エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

相対ファイルの入出力中に入出力エラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルを閉じるときに，バッファに残っていた内容をファイルに書き出そうとして，ファイルが一杯になった。

（b）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

（c）ほかの関連ファイルで入出力エラーが発生した。

（d）エラー回復中にエラーが発生した。エラー番号の詳細は，「4.2　メッセージの説明の形式（実行時のメッセージ）」を参照のこと。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4018R-S

指定されたファイルは存在しません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

指定した相対ファイルがない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

正しいファイル名を指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC4019R-S

指定されたファイルにアクセス権限がありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）OPEN文に指定されたモードに対するアクセス権限が許可されていない。

（b）物理ファイル名中に指定したディレクトリに検索権がない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

ファイルのアクセス権限を正しく設定するか，又はOPEN文に正しいモードを指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC4020R-S

ファイルの終わりを検出しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

相対ファイルの終わりに達した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

ファイルの終わりを検出する処理をプログラムに追加して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-AT-END

KCCC4021R-S

READ／REWRITE／DELETE／START文の実行時にRELATIVE KEYでデータ項目に指定した値が0以下です。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

相対ファイルのREAD／REWRITE／DELETE／START文の実行時に，0番目以下のレコードに対してアクセスした。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

RELATIVE KEYのデータ項目の値が0より大きくなるように修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-INVALID-KEY

KCCC4022R-S

未クローズファイルを閉じる処理中に入出力エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

未クローズファイルを閉じる処理中に入出力エラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルを閉じるときに，バッファに残っていた内容をファイルに書き出そうとして，ファイルが一杯になった。

（b）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

（c）ほかの関連ファイルで入出力エラーが発生した。

（d）エラー回復中にエラーが発生した。エラー番号の詳細は，「4.2　メッセージの説明の形式（実行時のメッセージ）」を参照のこと。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC4023R-S

相対レコード番号が重複しています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

相対ファイルでレコードを出力しようとしたが，指定した相対レコード番号を持つレコードが既に存在する。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

指定した相対レコード番号を持つレコードを削除するか，相対レコード番号を誤って指定している場合は，プログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-INVALID-KEY

KCCC4024R-S

指定したファイルは施錠されているため開くことができません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

WITH LOCK指定をしたCLOSE文を実行した相対ファイルに対して，OPEN文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

再度開く必要のあるファイルであれば，CLOSE文からWITH LOCK指定を削除して再実行する。ファイル名が誤っている場合は，OPEN文を修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC4025R-S

ファイルの属性情報とプログラムの指定との間に矛盾があります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

詳細情報＝*** 5 ***

ファイルの属性情報＝*** 6 ***

プログラムの指定＝*** 7 ***

要因

ファイルのオープン処理中，相対ファイルのファイル属性情報(レコード長，ファイル形式)とプログラムの指定との間に矛盾がある。例えば，相対ファイルの書き込み時と読み込み時でプログラムのファイル定義が異なる。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

埋め字の詳細情報，ファイルの属性情報，およびプログラムの指定で示した内容を基に，物理ファイルのファイル属性情報とプログラムの指定が一致するようにプログラムを変更して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC4026R-S

指定したファイルが一杯になりました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

指定した相対ファイルが一杯になった。又は，ファイル容量の制限値を超えた。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

ファイルを複数ファイルに分割し再実行する。

(P)

WRITE文にINVALID KEYを指定することによってFILE STATUS句，又はUSE手続きの指定がなくてもプログラムの実行を続けることができる。

共通例外の例外名

EC-I-O-INVALID-KEY

KCCC4027R-S

ディレクトリを開こうとしました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

ファイル名にディレクトリが指定された。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

OPEN文に正しいファイルを割り当てて再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4028R-S

CBL_外部装置名で示される環境変数が指定されていません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

OPEN文の実行時，CBL_外部装置名で示される環境変数がない。又は，値がNULLである。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

必要な物理ファイル名をCBL_外部装置名形式の環境変数に設定する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4030R-S

相対レコード番号が処理できる最大値を超えました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

相対ファイルの入出力処理を実行したが，RELATIVE KEY句で指定されたデータ項目の値が，処理できる範囲を超えた。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

レコード番号を次に示す値以下に修正して再実行する。

（a）可変長ファイルの場合：（2G-128）/（最大レコード長+5）

（b）固定長ファイルの場合：（2G-128）/（レコード長+1） G：ギガ

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4032R-S

順アクセスのWRITE文実行中に相対レコード番号がプログラムで定義した相対レコード番号の最大けたを超えました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

順アクセスの相対ファイルに対してWRITE文を実行したが，そのWRITE文の相対レコード番号がRELATIVE KEY句で指定したデータ項目のけた数を超えた。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

WRITE文の相対レコード番号が，RELATIVE KEY句で指定したデータ項目のけた数を超えないように修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-INVALID-KEY

KCCC4033R-S

物理ファイル名の指定に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

指定された物理ファイル名に誤りがある。次の要因が考えられる。

（a）物理ファイル名に，/が含まれている。

（b）ディレクトリが要求されるところで，ディレクトリではないファイルが指定されている。

（c）存在しないディレクトリが指定されている。

（d）空白で始まる物理ファイル名が指定されている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

正しい物理ファイル名を割り当てて再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4034R-S

相対編成ファイルが破壊されています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）可変長ファイルのレコード長領域が破壊されている。レコード長が最大レコード長と最小レコード長の範囲を超えている。

（b）レコードが破壊されている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

ファイルを作り直して再実行する。

(P)

COBOL以外のプログラムでエラーの発生したファイルを不当に使用していないか調査し，修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC4035R-U

論理エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

COBOL実行時ライブラリで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC4036R-S

WRITE文の実行時にRELATIVE KEYのデータ項目に設定した値が0以下です。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

相対ファイルのWRITE文の実行時に0番目以下のレコードに対してアクセスした。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

RELATIVE KEYのデータ項目の値が0より大きくなるように修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-INVALID-KEY

KCCC4038R-S

順アクセスのファイルが入出力両用モードで開かれているためWRITE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

I-O指定のOPEN文によって開いた順アクセスの相対ファイルに対してWRITE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

レコードを更新するときは，REWRITE文を使用する。それ以外は，WRITE文で指定したファイル名，又はこのファイルに対するOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4040R-S

ファイルは既に使用されています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

既に排他で開かれているファイルを開こうとした。又は，既に共用で開かれているファイルを排他で開こうとした。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

関連するファイルが解放されるのを待って再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC4041R-S

レコードはほかの排他単位で既に使用されています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

ほかの排他単位で既に施錠されているレコードをアクセスしようとした。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

関連するレコードが解放されるのを待って再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC4042R-S

ファイルが開かれていないためUNLOCK文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

開かれていない相対ファイルに対してUNLOCK文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

開かれているファイルに対してUNLOCK文を実行するようにプログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC4048R-S【PC】

環境変数CBL_RECLOCKMAXの値が9けた以内の符号なし整数ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

環境変数CBL_RECLOCKMAXの値が9けた以内でない。又は，数字以外の文字が指定されている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

環境変数CBL_RECLOCKMAXに9けた以内の符号なし整数を指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4049R-S【PC】

同時に施錠できるレコード数の上限を超えました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

同時に施錠できるレコード数を超えてレコード施錠を要求した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

同時に施錠できるレコード数の上限を超えないようにプログラムを変更して再実行する。又は，環境変数CBL_RECLOCKMAXで同時にロックできるレコード数の上限を変更して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC4601R-S

メモリが不足しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

索引ファイルの入出力処理中に，メモリが不足した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

使用中の領域を調査し，削除できるものは削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4602R-S

READ文と次のREWRITE文の間で主レコードキーの値が変更されました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

順アクセスの索引ファイルで，READ文で入力したレコードの主レコードキーの内容を変更した後，REWRITE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

REWRITE文の実行前にREAD文で入力した主レコードキーの内容を変更しないよう修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-INVALID-KEY

KCCC4603R-S

指定されたファイルは既に開かれています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

開かれている索引ファイルに対してOPEN文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

CLOSE文を正しい箇所に追加する。又は，OPEN文を削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4604R-S

指定されたファイルは既に閉じられています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

開かれていない索引ファイルに対してCLOSE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

OPEN文を正しい箇所に追加する。又は，CLOSE文を削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4605R-S

REWRITE文の直前の入出力文がREAD文ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

索引ファイルに対してREWRITE文を実行したが，そのREWRITE文の直前に実行した入出力文がREAD文でないか，READ文が不成功であった。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

（a）REWRITE文の直前にREAD文がないときは，READ文を追加して再実行する。

（b）直前のREAD文が不成功のときは，その原因を調査するか，不成功時にREWRITE文を実行しないよう修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4606R-S

DELETE文の直前の入出力文がREAD文ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

索引ファイルに対してDELETE文を実行しようとしたが，そのDELETE文の直前に実行した入出力文がREAD文でないか，READ文が不成功であった。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

（a）DELETE文の直前にREAD文がないときは，READ文を追加して再実行する。

（b）直前のREAD文が不成功となっているときは，その原因を調査するか不成功時にDELETE文を実行しないよう修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4607R-S

RECORD句のDEPENDING ON データ名の値が数字ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

RECORD句のVARYING IN SIZEを指定した索引ファイルに対するWRITE文又はREWRITE文を実行したとき，DEPENDING ONに続くデータ名の値が数値ではない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

正しい数値が設定されるように修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4608R-S

出力に指定されたレコードの長さがファイルのレコード長に指定した範囲ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）RECORD句にVARYING IN SIZEを指定した索引ファイルに対するWRITE文又はREWRITE文を実行したとき，DEPENDING ONに続くデータ名の値がファイルに指定したレコード長の範囲外である。

（b）RECORD句に，DEPENDING ONデータ名の指定がなく，レコード記述項にOCCURS〜DEPENDING ONデータ名の指定があったとき，このデータ名から求めたレコード長が，ファイルに指定したレコード長の範囲外である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

（a）正しいレコード長が設定されるように修正して再実行する。

（b）RECORD句に正しい最小／最大レコード長を指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4609R-S

直前に実行したSTART文が不成功であったためレコードが入力できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

順アクセスの索引ファイルに対してREAD文を実行しようとしたが，そのREAD文の直前に実行したSTART文が不成功であった。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

START文が不成功となった原因を調査するか，又はSTART文の不成功時はREAD文を実行しないように修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4610R-S

直前に実行したREAD文がファイルの終わりを検出したか，不成功であったため入力できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

次の場合で順アクセスの索引ファイルのREAD文に有効なレコードがない。

（a）直前のREAD文がファイルの終わり以外の理由で不成功となった。

（b）直前のREAD文がファイルの終わりを検出した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

READ文が不成功となった原因を調査するか，ファイルの終わりを検出したとき，READ文を実行しないように修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4611R-S

ファイルが入力モード，又は入出力両用モードで開かれていないためREAD文又はSTART文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

OUTPUT／EXTEND指定のOPEN文で開いた索引ファイル，又は開いていない索引ファイルに対してREAD文又はSTART文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

READ文又はSTART文で指定したファイル名，又はこのファイルに対するOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4612R-S

ファイルが入出力両用モード，出力モード，又は拡張モードで開かれていないためWRITE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

INPUT指定のOPEN文で開いた索引ファイル，又は開いていない索引ファイルに対してWRITE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

WRITE文で指定したファイル名，又はこのファイルに対するOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4613R-S

ファイルが入出力両用モードで開かれていないためDELETE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

OUTPUT／EXTEND／INPUT指定のOPEN文で開いた索引ファイル，又は開いていない索引ファイルに対してDELETE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

DELETE文で指定したファイル名，又はこのファイルに対するOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4614R-S

ファイルが入出力両用モードで開かれていないためREWRITE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

OUTPUT／EXTEND／INPUT指定のOPEN文で開いた索引ファイル，又は開いていない索引ファイルに対してREWRITE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

REWRITE文で指定したファイル名，又はこのファイルに対するOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4615R-S

順アクセスで追加するレコードの主レコードキーの値が昇順になっていません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

順アクセスの索引ファイルに対してWRITE文を実行したが，レコードの主レコードキーの値が昇順になっていない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

既に存在するレコードの主レコードキーより大きい値を指定するようにWRITE文を修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-INVALID-KEY

KCCC4616R-S

指定したキーのレコードがありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

索引ファイルの入力でキーを指定したが，指定したキーを持つレコードがない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

指定したキーを持つレコードを作成する。又は，誤ったレコードキーを指定している場合，プログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-INVALID-KEY

KCCC4617R-S

入出力エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

索引ファイルの入出力処理中に入出力エラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルを閉じるときに，バッファに残っていた内容をファイルに書き出そうとして，ファイルが一杯になった。

（b）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

（c）ほかの関連ファイルで入出力エラーが発生した。

（d）エラー回復中にエラーが発生した。エラー番号の詳細は，「4.2　メッセージの説明の形式（実行時のメッセージ）」を参照のこと。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4618R-S

指定されたファイルは存在しません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）指定した物理ファイルがない。

（b）指定した物理ファイルと環境変数CBLISAMLARGEまたはCBLD_ファイル名で指定したファイルの形式が異なっている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

正しい物理ファイル名またはファイル形式を指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC4619R-S

指定されたファイルにアクセス権限がありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）OPEN文に指定されたモードに対するアクセス権限が許可されていない。

（b）ファイル名中に指定したディレクトリに検索権がない。

（c）副レコードキーが存在するファイルに対してOPEN文を実行したところ，副キーファイルに対する権限がない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

ファイルのアクセス権限を正しく設定するか，又はOPEN文に正しいモードを指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC4620R-S

ファイルの終わりを検出しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

索引ファイルの終わりを検出した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

ファイルの終わりを検出する処理をプログラムに追加して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-AT-END

KCCC4622R-S

未クローズファイルを閉じる処理中に入出力エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

未クローズファイルを閉じる処理中に入出力エラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルを閉じるときに，バッファに残っていた内容をファイルに書き出そうとして，ファイルが一杯になった。

（b）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

（c）ほかの関連ファイルで入出力エラーが発生した。

（d）エラー回復中にエラーが発生した。エラー番号の詳細は，「4.2　メッセージの説明の形式（実行時のメッセージ）」を参照のこと。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC4623R-S

キーの値が重複しています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

索引ファイルでレコードを出力しようとしたが，指定したキーを持つレコードが既に存在する。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

指定したキーを持つレコードを削除するか，又は誤ったレコードキーを指定している場合は，プログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-INVALID-KEY

KCCC4624R-S

指定したファイルは施錠されているため開くことができません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

WITH LOCK指定をしたCLOSE文を実行した索引ファイルに対して，OPEN文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

再度開く必要のあるファイルであれば，CLOSE文からWITH LOCK指定を削除して再実行する。ファイル名が誤っている場合は，OPEN文を修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC4625R-S

ファイルの属性情報とプログラムの指定との間に矛盾があります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

詳細情報＝*** 5 ***

ファイルの属性情報＝*** 6 ***

プログラムの指定＝*** 7 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）ファイルのオープン処理中，索引ファイルの属性情報（レコード形式，レコード長，キー長，キー位置，キーの個数，重複キー指定データ形式）とプログラムの指定に矛盾がある。例えば，索引ファイルの書き込み時と読み込み時でプログラムのファイル定義が異なる。

（b）索引ファイルを開こうとしたが，キー定義ファイル，キーファイル，データファイルの物理ファイルのどれかが存在しない。

（c）ほかのプログラムで索引ファイルを作成中であった。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

（a）埋め字の詳細情報，ファイルの属性情報，およびプログラムの指定で示した内容を基に，物理ファイルのファイル属性情報とプログラムの指定が一致するようにプログラムを変更して再実行する。

（b）新規作成の場合は，開こうとする索引ファイルに対して，存在する物理ファイルをすべて削除してから再実行する。新規作成でない場合は，キー定義ファイル，キーファイル，データファイルで存在しない物理ファイルを再作成してから再実行する。

（c）ほかのプログラムでの索引ファイルの作成が完了してから再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC4626R-S

指定したファイルが一杯になりました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

ファイルの容量が不足した。次の要因が考えられる。

（a）指定した索引ファイルが一杯になった。

（b）ファイル容量の制限値を超えた。

（c）ファイルのLOCK MODE指定がMANUALで，ISAMのレコード占有エントリ数の制限値を超えた。レコード占有エントリ数は，ISAMユティリティのオプション情報設定で指定する。また，ファイルのLOCK MODEをAUTOMATIC等に変更する。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

ディスクの使用状況を調査し，削除できるファイルは削除して再実行する。

(P)

ファイルの割り当て先を変更する。

要因を基に，ファイルを複数ファイルに分割する，またファイルのLOCK MODEに関する指定を変更する。

INVALID KEY指定をすることでFILE STATUS句又は，USE手続きの指定がなくてもプログラムの実行を続けることができる。

共通例外の例外名

EC-I-O-INVALID-KEY

KCCC4628R-S

CBL_外部装置名で示される環境変数が指定されていません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

OPEN文の実行時，CBL_外部装置名で示される環境変数がない。又は，値がNULLである。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

必要なファイル名をCBL_外部装置名形式の環境変数に設定する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4629R-S

1プロセス内で開くことができるファイルの最大数を超えてOPEN文を実行しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

開くことができるファイルの最大数を超えてOPEN文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

プログラム内で同時に開いているファイルの数を減らして再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4630R-S

主レコードキー又は副レコードキーの相対位置にキー長を加えたサイズが，最少レコード長より大きくなっています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

主レコードキー又は副レコードキーの相対位置にキー長を加えたサイズが最小レコード長より大きくなっている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

主レコードキー又は副レコードキーを最小レコード長の範囲内になるように修正し，再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4631R-S

副レコードキーの個数が98個を超えています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

索引ファイルの副レコードキーの個数が98個を超えている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

副レコードキーの個数を98個以内に修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4634R-S

物理ファイル名の指定に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

指定された物理ファイル名に誤りがある。次の要因が考えられる。

（a）物理ファイル名に，/が含まれている。

（b）ディレクトリが要求されるところで，ディレクトリではないファイルが指定されている。

（c）存在しないディレクトリが指定されている。

（d）空白で始まる物理ファイル名が指定されている。

（e）ネットワークドライブを使用しない設定で，ネットワーク上のファイルを指定している。ネットワークドライブの使用情報は，ISAMユティリティのオプション情報設定で指定する。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

正しい物理ファイル名を割り当てて再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4635R-U

論理エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

COBOL実行時ライブラリで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC4638R-S

順アクセスのファイルが入出力両用モードで開かれているためWRITE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

I-O指定のOPEN文によって開いた順アクセスの索引ファイルに対してWRITE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

レコードを更新するときは，REWRITE文を使用する。それ以外は，WRITE文で指定したファイル名，又はこのファイルに対するOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4639R-S

レコードの長さが65,503バイトを超えています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

索引ファイルで扱えるレコードの最大長は65,503バイトである。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

レコード長を65,503バイト以下に修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4640R-S

ファイルは既に使用されています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

既に排他で開かれているファイルを開こうとした。又は，既に共用で開かれているファイルを排他で開こうとした。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

関連するファイルが解放されるのを待って再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC4641R-S

レコードはほかの排他単位で既に使用されています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

ほかの排他単位で既に施錠されているレコードをアクセスしようとした。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

関連するレコードが解放されるのを待って再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC4642R-S

ファイルが開かれていないためUNLOCK文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

開かれていない索引ファイルに対してUNLOCK文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

開かれているファイルに対してUNLOCK文を実行するようにプログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC4643R-S

指定したファイルが一杯になりました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

可変長ファイルのREWRITE文実行中にファイルの容量が不足した。次の要因が考えられる。

（a）指定した索引ファイルが一杯になった。

（b）ファイル容量の制限値を超えた。

（c）ファイルのLOCK MODE指定がMANUALで，ISAMのレコード占有エントリ数の制限値を超えた。レコード占有エントリ数は，ISAMユティリティのオプション情報設定で指定する。また，ファイルのLOCK MODEをAUTOMATIC等に変更する。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

ディスクの使用状況を調査し，削除できるファイルは削除して再実行する。

(P)

ファイルの割り当て先を変更する。

要因を基に，ファイルを複数ファイルに分割する，またファイルのLOCK MODEに関する指定を変更する。

INVALID KEY指定をすることでFILE STATUS句又は，USE手続きの指定がなくてもプログラムの実行を続けることができる。

共通例外の例外名

EC-I-O-INVALID-KEY

KCCC4644R-S

索引ファイルが破壊されています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

ファイルが破壊されている。又は，レコード長が最大レコード長と最小レコード長の範囲外である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

ファイルを作り直して，再実行する。

(P)

COBOL以外のプログラムでエラーの発生したファイルを不当に使用していないか調査し，修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC4645R-S

入出力エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

索引ファイルの入出力処理中に入出力エラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルを閉じるときに，バッファに残っていた内容をファイルに書き出そうとして，ファイルが一杯になった。

（b）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

（c）ほかの関連ファイルで入出力エラーが発生した。

（d）エラー回復中にエラーが発生した。エラー番号の詳細は，「4.2　メッセージの説明の形式（実行時のメッセージ）」を参照のこと。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4646R-S

未クローズファイルを閉じる処理中に入出力エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

未クローズファイルを閉じる処理中に入出力エラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルを閉じるときに，バッファに残っていた内容をファイルに書き出そうとして，ファイルが一杯になった。

（b）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

（c）ほかの関連ファイルで入出力エラーが発生した。

（d）エラー回復中にエラーが発生した。エラー番号の詳細は，「4.2　メッセージの説明の形式（実行時のメッセージ）」を参照のこと。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC4647R-S

入出力エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

索引ファイルの入出力処理中に入出力エラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルを閉じるときに，バッファに残っていた内容をファイルに書き出そうとして，ファイルが一杯になった。

（b）エラー回復中にエラーが発生した。エラー番号の詳細は，「4.2　メッセージの説明の形式（実行時のメッセージ）」を参照のこと。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4648R-S【UNIX】

このプログラムの索引ファイルの入出力文はマルチスレッド環境下では実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

マルチスレッド環境に対応していない索引ファイルの入出力文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

マルチスレッド環境での索引ファイルの入出力に対応したCOBOL2002のバージョンで，プログラムをコンパイルして再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4650R-S

索引ファイル入出力中にスレッド占有エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

複数のスレッドから同時に索引ファイルをアクセスした。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

同一プロセス内でCOBOL以外のプログラムから，同時に索引ファイルをアクセスしていないか調査し，修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4651R-S

入出力エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

索引ファイルの入出力処理中に入出力エラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルを閉じるときに，バッファに残っていた内容をファイルに書き出そうとして，ファイルが一杯になった。

（b）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

（c）ほかの関連ファイルで入出力エラーが発生した。

（d）エラー回復中にエラーが発生した。エラー番号の詳細は，「4.2　メッセージの説明の形式（実行時のメッセージ）」を参照のこと。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4652R-S【PC】

ライブラリをロード中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

ライブラリ名＝*** 5 ***

エラー番号＝*** 6 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）ラージファイル形式の索引編成ファイルを使用しているのに，ラージファイルに対応したISAMがインストールされていない。

（b）ライブラリ名で示すライブラリが検索パス上に存在しない。

（c）ライブラリロード中にエラー番号が示すエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

次の処置を行う。

（a）ラージファイルに対応したISAMをインストールする。

（b）ライブラリが検索パス上に存在するように実行環境を設定して再実行する。

（c）メッセージで表示したエラー番号を基に原因を調査する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4653R-S【UNIX】

ISAMによる索引編成ファイルでのファイルクローズ時のディスク書き込み保証で使用する関数アドレスの取得に失敗しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

詳細情報＝*** 5 ***

要因

関数アドレス取得中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

詳細情報で示したエラー情報を基に原因を調査する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4701R-S【PC】

メモリが不足しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

索引ファイルの入出力処理中に，メモリが不足した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

使用中の領域を調査し，削除できるものは削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4702R-S【PC】

READ文と次のREWRITE文の間で主レコードキーの値が変更されました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

順アクセスの索引ファイルで，READ文で入力したレコードの主レコードキーの内容を変更した後，REWRITE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

REWRITE文の実行前にREAD文で入力した主レコードキーの内容を変更しないように修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-INVALID-KEY

KCCC4703R-S【PC】

指定されたファイルは既に開かれています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

開かれている索引ファイルに対してOPEN文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

CLOSE文を正しい箇所に追加する。又は，OPEN文を削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4704R-S【PC】

指定されたファイルは既に閉じられています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

開かれていない索引ファイルに対してCLOSE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

OPEN文を正しい箇所に追加する。又は，CLOSE文を削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4705R-S【PC】

REWRITE文の直前の入出力文がREAD文ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

索引ファイルに対してREWRITE文を実行したが，そのREWRITE文の直前に実行した入出力文がREAD文でないか，READ文が不成功であった。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

（a）REWRITE文の直前にREAD文がないときは，READ文を追加して再実行する。

（b）直前のREAD文が不成功のときは，その原因を調査するか，不成功時にREWRITE文を実行しないよう修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4706R-S【PC】

DELETE文の直前の入出力文がREAD文ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

索引ファイルに対してDELETE文を実行しようとしたが，そのDELETE文の直前に実行した入出力文がREAD文でないか，READ文が不成功であった。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

（a）DELETE文の直前にREAD文がないときは，READ文を追加して再実行する。

（b）直前のREAD文が不成功となっているときは，その原因を調査するか不成功時にDELETE文を実行しないように修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4707R-S【PC】

RECORD句のDEPENDING ON データ名の値が数字ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

RECORD句のVARYING IN SIZEを指定した索引ファイルに対するWRITE文又はREWRITE文を実行したとき，DEPENDING ONに続くデータ名の値が数値ではない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

正しい数値が設定されるよう修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4708R-S【PC】

出力に指定されたレコードの長さがファイルのレコード長に指定した範囲ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）RECORD句にVARYING IN SIZEを指定した索引ファイルに対するWRITE文又はREWRITE文を実行したとき，DEPENDING ONに続くデータ名の値がファイルに指定したレコード長の範囲外である。

（b）RECORD句に，DEPENDING ONデータ名の指定がなく，レコード記述項にOCCURS〜DEPENDING ONデータ名の指定があったとき，このデータ名から求めたレコード長が，ファイルに指定したレコード長の範囲外である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

（a）正しいレコード長が設定されるように修正して再実行する。

（b）RECORD句に正しい最小／最大レコード長を指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4709R-S【PC】

直前に実行したSTART文が不成功であったためレコードが入力できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

順アクセスの索引ファイルに対してREAD文を実行しようとしたが，そのREAD文の直前に実行したSTART文が不成功であった。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

START文が不成功となった原因を調査するか，又はSTART文の不成功時はREAD文を実行しないように修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4710R-S【PC】

直前に実行したREAD文がファイルの終わりを検出したか，不成功であったため入力できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

次の場合で順アクセスの索引ファイルのREAD文に有効なレコードがない。

（a）直前のREAD文がファイルの終わり以外の理由で不成功となった。

（b）直前のREAD文がファイルの終わりを検出した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

READ文が不成功となった原因を調査するか，ファイルの終わりを検出したとき，READ文を実行しないように修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4711R-S【PC】

ファイルが入力モード，又は入出力両用モードで開かれていないため，READ文又はSTART文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

OUTPUT／EXTEND指定のOPEN文で開いた索引ファイル，又は開いていない索引ファイルに対してREAD文又はSTART文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

READ文又はSTART文で指定したファイル名，又はこのファイルに対するOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4712R-S【PC】

ファイルが入出力両用モード，出力モード，又は拡張モードで開かれていないためWRITE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

INPUT指定のOPEN文で開いた索引ファイル，又は開いていない索引ファイルに対してWRITE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

WRITE文で指定したファイル名，又はこのファイルに対するOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4713R-S【PC】

ファイルが入出力両用モードで開かれていないためDELETE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

OUTPUT／EXTEND／INPUT指定のOPEN文で開いた索引ファイル，又は開いていない索引ファイルに対してDELETE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

DELETE文で指定したファイル名，又はこのファイルに対するOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4714R-S【PC】

ファイルが入出力両用モードで開かれていないためREWRITE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

OUTPUT／EXTEND／INPUT指定のOPEN文で開いた索引ファイル，又は開いていない索引ファイルに対してREWRITE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

REWRITE文で指定したファイル名，又はこのファイルに対するOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4715R-S【PC】

順アクセスで追加するレコードの主レコードキーの値が昇順になっていません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

順アクセスの索引ファイルに対してWRITE文を実行したが，レコードの主レコードキーの値が昇順になっていない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

既に存在するレコードの主レコードキーより大きい値を指定するようにWRITE文を修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-INVALID-KEY

KCCC4716R-S【PC】

指定したキーのレコードがありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

索引ファイルの入力でキーを指定したが，指定したキーを持つレコードがない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

指定したキーを持つレコードを作成する。又は，誤ったレコードキーを指定している場合，プログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-INVALID-KEY

KCCC4717R-S【PC】

入出力エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

索引ファイルの入出力処理中に入出力エラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルを閉じるときに，バッファに残っていた内容をファイルに書き出そうとして，ファイルが一杯になった。

（b）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

（c）ほかの関連ファイルで入出力エラーが発生した。

（d）エラー回復中にエラーが発生した。エラー番号の詳細は，「4.2　メッセージの説明の形式（実行時のメッセージ）」を参照のこと。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4718R-S【PC】

指定されたファイルは存在しません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

指定した物理ファイルがない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

正しい物理ファイル名を指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC4719R-S【PC】

指定されたファイルにアクセス権限がありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）OPEN文に指定されたモードに対するアクセス権限が許可されていない。

（b）ファイル名中に指定したディレクトリに検索権がない。

（c）副レコードキーが存在するファイルに対してOPEN文を実行したところ，副キーファイルに対する権限がない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

ファイルのアクセス権限を正しく設定するか，又はOPEN文に正しいモードを指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC4720R-S【PC】

ファイルの終わりを検出しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

索引ファイルの終わりを検出した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

ファイルの終わりを検出する処理をプログラムに追加して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-AT-END

KCCC4722R-S【PC】

未クローズファイルを閉じる処理中に入出力エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

未クローズファイルを閉じる処理中に入出力エラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルを閉じるときに，バッファに残っていた内容をファイルに書き出そうとして，ファイルが一杯になった。

（b）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

（c）ほかの関連ファイルで入出力エラーが発生した。

（d）エラー回復中にエラーが発生した。エラー番号の詳細は，「4.2　メッセージの説明の形式（実行時のメッセージ）」を参照のこと。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC4723R-S【PC】

キーの値が重複しています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

索引ファイルでレコードを出力しようとしたが，指定したキーを持つレコードが既に存在する。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

指定したキーを持つレコードを削除するか，又は誤ったレコードキーを指定している場合は，プログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-INVALID-KEY

KCCC4724R-S【PC】

指定したファイルは施錠されているため開くことができません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

WITH LOCK指定をしたCLOSE文を実行した索引ファイルに対して，OPEN文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

再度開く必要のあるファイルであれば，CLOSE文からWITH LOCK指定を削除して再実行する。ファイル名が誤っている場合は，OPEN文を修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC4725R-S【PC】

ファイルの属性情報とプログラムの指定との間に矛盾があります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

ファイルのオープン処理中，索引ファイルの属性情報（レコード形式，レコード長，キー長，キー位置，キーの個数，重複キー指定データ形式）とプログラムの指定に矛盾が発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

ファイル属性情報とプログラムの指定を一致するようにプログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC4726R-S【PC】

指定したファイルが一杯になりました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

指定した索引ファイルが一杯になった。又は，ファイル容量の制限値を超えた。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

（a）ファイルを複数ファイルに分割し再実行する。

（b）対策として，WRITE文にINVALID KEYを指定しておくことでFILE STATUS句，又はUSE手続きの指定がなくてもプログラムの実行を続けることができる。

共通例外の例外名

EC-I-O-INVALID-KEY

KCCC4727R-S【PC】

ディレクトリを開こうとしました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

ファイル名にディレクトリが指定された。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

OPEN文に正しいファイルを割り当てて実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4728R-S【PC】

CBL_外部装置名で示される環境変数が指定されていません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

OPEN文の実行時，CBL_外部装置名で示される環境変数がない。又は，値がNULLである。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

必要なファイル名をCBL_外部装置名形式の環境変数に設定する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4729R-S【PC】

1プロセス内で開くことができるファイルの最大数を超えてOPEN文を実行しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

開くことができるファイルの最大数を超えてOPEN文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

プログラム内で同時に開いているファイルの数を減らして再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4730R-S【PC】

主レコードキー又は副レコードキーの相対位置にキー長を加えたサイズが，最少レコード長より大きくなっています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

主レコードキー又は副レコードキーの相対位置にキー長を加えたサイズが最小レコード長より大きくなっている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

主レコードキー又は副レコードキーを最小レコード長の範囲内になるように修正し，再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4731R-S【PC】

キーの個数が最大数を超えています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

索引ファイルのキーの数（合成キーを構成するキーの数を含む）が最大数を超えている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

キーの数が最大数を超えないように修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4734R-S【PC】

物理ファイル名の指定に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

指定された物理ファイル名に誤りがある。次の要因が考えられる。

（a）物理ファイル名に，/が含まれている。

（b）ディレクトリが要求されるところで，ディレクトリではないファイルが指定されている。

（c）存在しないディレクトリが指定されている。

（d）空白で始まる物理ファイル名が指定されている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

正しい物理ファイル名を割り当てて再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4735R-U【PC】

論理エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

COBOL実行時ライブラリ内部的に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC4738R-S【PC】

順アクセスのファイルが入出力両用モードで開かれているためWRITE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

I-O指定のOPEN文によって開いた順アクセスの索引ファイルに対してWRITE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

レコードを更新するときは，REWRITE文を使用する。それ以外は，WRITE文で指定したファイル名，又はこのファイルに対するOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4739R-S【PC】

レコードの長さが最大長を超えています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

Btrieveファイルに指定できるレコードの最大長を超えた。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

レコード長が最大長を超えないように修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4740R-S【PC】

ファイルは既に使用されています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

既に排他で開かれているファイルを開こうとした。又は，既に共用で開かれているファイルを排他で開こうとした。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

関連するファイルが解放されるのを待って再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC4741R-S【PC】

レコードはほかの排他単位で既に使用されています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

ほかの排他単位で既に施錠されているレコードをアクセスしようとした。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

関連するレコードが解放されるのを待って再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC4742R-S【PC】

ファイルが開かれていないためUNLOCK文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

開かれていない索引ファイルに対してUNLOCK文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

開かれているファイルに対してUNLOCK文を実行するようにプログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC4743R-S【PC】

指定したファイルが一杯になりました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

可変長ファイルのREWRITE文実行中に，ファイルが一杯になった。又は，ファイル容量の制限値を超えた。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

ファイルを複数ファイルに分割し，再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-INVALID-KEY

KCCC4744R-S【PC】

索引ファイルが破壊されています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

ファイルが破壊されている。又は，レコード長が最大レコード長と最小レコード長の範囲外である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

ファイルを作り直して，再実行する。

(P)

COBOL以外のプログラムでエラーの発生したファイルを不当に使用していないか調査し，修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC4747R-S【PC】

入出力エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

索引ファイルの入出力処理中に入出力エラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルを閉じるときに，バッファに残っていた内容をファイルに書き出そうとして，ファイルが一杯になった。

（b）エラー回復中にエラーが発生した。エラー番号の詳細は，「4.2　メッセージの説明の形式（実行時のメッセージ）」を参照のこと。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC4752R-S【PC】

環境変数CBL_BTRPGSZの指定内容に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

環境変数CBL_BTRPGSZに指定された値が512〜4,096以外である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

環境変数CBL_BTRPGSZに512〜4,096の値を指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4801R-S

メモリが不足しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

CSVファイルの入出力処理中に，メモリが不足した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

使用中の領域を調査し，削除できるものは削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4802R-S

指定されたファイルは既に開かれています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

開かれているCSVファイルに対してOPEN文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

CLOSE文を正しい箇所に追加する。又は，OPEN文を削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4803R-S

指定されたファイルは既に閉じられています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

開かれていないCSVファイルに対してCLOSE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

OPEN文を正しい箇所に追加する。又は，CLOSE文を削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4804R-S

コード変換中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

詳細情報＝*** 5 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）コード変換ライブラリがインストールされていない。

（b）使用するコード変換ライブラリが前提バージョンに満たない。

（c）コード変換ライブラリでエラーが発生した。

（d）コード変換ライブラリのDLLファイルへのパスが環境変数PATHにない。(PCの場合)

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

（a），(b)の場合，コード変換ライブラリのインストール，バージョンを確認する。

（c）の場合，詳細情報に示すコード変換ライブラリ関数のリターンコードを基に原因を調査する。

（d）の場合，コード変換ライブラリのDLLファイルへのパスを環境変数PATHに追加する。(PCの場合)

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4807R-S

直前に実行したREAD文が不成功であったため入力できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

INPUT指定のOPEN文で開かれたCSVファイルに対してREAD文を実行したが，次に示す理由により，有効なレコードがない。

（a）直前のREAD文が，ファイルの終わり以外で不成功となった。

（b）直前のREAD文が，ファイルの終わりを検出した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

（a）の場合，直前のREAD文不成功の原因を調査して対策する。

（b）の場合，直前のREAD文のAT END指定によってファイルの終わりを検出したとき，その後でREAD文を実行しないように修正する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4808R-S

ファイルが入力モードで開かれていないためREAD文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

OUTPUT／EXTEND指定のOPEN文で開かれたCSVファイルに対してREAD文を実行した。又は，開いていないCSVファイルに対してREAD文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

READ文で指定したファイル名，又はOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4809R-S

ファイルが出力モード，又は拡張モードで開かれていないためWRITE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

INPUT指定のOPEN文で開いたCSVファイルに対してWRITE文を実行した。又は，開いていないCSVファイルに対して，WRITE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

WRITE文で指定したファイル名，又はOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC4811R-S

入出力エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

CSVファイルの入出力処理中に入出力エラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルを閉じるときに，バッファに残っていた内容をファイルに書き出そうとして，ファイルが一杯になった。

（b）特定のファイルを指定し，OPEN文は成功したが，その後の入出力で矛盾が発生した。例えば，ファイル実体にプリンタを割り当てると，OPEN INPUT文は成功するが，READ文でエラーとなる。

（c）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

（d）ほかの関連ファイルで入出力エラーが発生した。

（e）エラー回復中にエラーが発生した。エラー番号の詳細は，「4.2　メッセージの説明の形式（実行時のメッセージ）」を参照のこと。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4812R-S

指定されたファイルは存在しません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

指定したCSVファイルが存在しない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

正しい物理ファイル名を指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC4813R-S

指定したファイルが一杯になりました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

指定したCSVファイルが一杯になった。又は，ファイル容量の制限値を超えた。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

（a）ファイルを複数ファイルに分割し再実行する。

（b）対策として，WRITE文にINVALID KEYを指定することによりFILE STATUS句，又はUSE手続きの指定がなくてもプログラムの実行を続けることができる。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC4814R-S

指定されたファイルにアクセス権限がありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）OPEN文に指定されたモードに対するアクセス権限が許可されていない。

（b）物理ファイル名中に指定したディレクトリに検索権がない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

ファイルのアクセス権限を正しく設定する。又は，OPEN文に正しいモードを指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC4815R-S

ファイルの終わりを検出しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

CSVファイルの終わりを検出した。

(S)

プログラム実行を中止する。

(P)

ファイルの終わりを検出する処理をプログラムに追加して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-AT-END

KCCC4816R-S

ディレクトリを開こうとしました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

物理ファイル名にディレクトリが指定されている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

OPEN文に正しいファイルを割り当てて再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4817R-S

CBL_外部装置名で示される環境変数が指定されていません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

OPEN文の実行時，CBL_外部装置名で示される環境変数がない。又は，値がNULLである。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

必要な物理ファイル名をCBL_外部装置名の形式の環境変数に設定する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4820R-S

未クローズファイルを閉じる処理中に入出力エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

未クローズファイルを閉じる処理中に入出力エラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルを閉じるときに，バッファに残っていた内容をファイルに書き出そうとして，ファイルが一杯になった。

（b）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

（c）ほかの関連ファイルで入出力エラーが発生した。

（d）エラー回復中にエラーが発生した。エラー番号の詳細は，「4.2　メッセージの説明の形式（実行時のメッセージ）」を参照のこと。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC4822R-S

指定したファイルは施錠されているため開くことができません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

WITH LOCK指定をしたCLOSE文を実行したCSVファイルに対してOPEN文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

再度開く必要のあるファイルであれば，CLOSE文からWITH LOCK指定を削除して再実行する。ファイル名が誤っている場合は，OPEN文を修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC4823R-S

物理ファイル名の指定に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

指定されたファイル名に誤りがある。次の要因が考えられる。

（a）物理ファイル名に，/が含まれている。

（b）ディレクトリが要求されるところで，ディレクトリではないファイルが指定されている。

（c）存在しないディレクトリが指定されている。

（d）空白で始まる物理ファイル名が指定されている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

正しい物理ファイル名を割り当てて再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4826R-U

論理エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

COBOL実行時ライブラリで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC4831R-S

ファイルが開かれていないためUNLOCK文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

開かれていないCSVファイルに対してUNLOCK文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

開かれているファイルに対してUNLOCK文を実行するようにプログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC4835R-S【UNIX】

環境変数の指定と，ファイルの属性情報またはファイルシステムの属性情報との間に矛盾があります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

ラージファイル入出力機能の環境変数指定と，ファイル属性情報またはファイルシステムの属性情報とで矛盾がある。次の要因が考えられる。

（a）ラージファイル対応になっていないファイルシステムに対してラージファイル入出力機能を使用して入出力を実行した。

（b）ファイルサイズが2ギガバイト以上のファイルに対してラージファイル入出力機能を使用しないで入出力を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

環境変数の指定と，ファイル属性情報またはファイルシステムの属性情報が一致するように変更して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4840R-S

外部10進項目，外部浮動小数点項目のデータに誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

-NumCsvオプション指定時，外部10進項目，外部浮動小数点項目のデータに誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

データを確認して再度実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4841R-S

環境変数CBLCSVCHARに指定した文字列が512バイトを超えています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

環境変数CBLCSVCHARに指定した文字列が512バイトを超えている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

環境変数CBLCSVCHARに512バイト以内の文字列を指定して再度実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC4842R-W

このプログラムに対して環境変数CBLCSVINITは使用できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

環境変数CBLCSVINITをサポートしていないバージョンのCOBOL85でコンパイルされたプログラムを実行した。

(S)

環境変数CBLCSVINITを無効とし，処理を実行する。

(O)

COBOL2002または環境変数CBLCSVINITをサポートしているバージョンのCOBOL85で再コンパイルした後，再実行する。

共通例外の例外名

なし

5.6　KCCC5000R〜

KCCC5000R-W

予約項目が定義されています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

予約項目が定義されている。このシステムでは予約項目を定義できない。

(S)

予約項目の定義を無視して処理を続行する。

(P)

予約項目の定義を削除して，再度実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC5001R-W

予約項目が定義されています。又は，カーソル位置の指定に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

予約項目が定義されている。このシステムでは予約項目を定義できない。又は，カーソル位置の指定に誤りがある。

(S)

予約項目の定義，又はカーソル位置の指定を無視して処理を続行する。

(P)

予約項目の定義を削除するか，又はカーソル位置を正しく設定するようにプログラムを修正して，再度実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC5002R-S

RECEIVE文の前にSEND文を実行していません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

RECEIVE文を実行しようとしたが，その直前にSEND文を実行していない。

(S)

STATUS KEY句の指定がない場合，実行を中止する。

STATUS KEY句の指定がある場合，処理を続行する。

(P)

RECEIVE文を実行する前に，SEND文を実行するようにプログラムを修正して，再度実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC5003R-S

受信したメッセージの長さが論理セグメント長と一致しません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

受信したメッセージの長さが論理マップ中の論理セグメント長と一致しない。

(S)

STATUS KEY句の指定がない場合，実行を中止する。

STATUS KEY句の指定がある場合，処理を続行する。

(P)

指定した論理マップ，及び論理マップ中の論理セグメント長が誤っていないかプログラムを見直す。

共通例外の例外名

なし

KCCC5004R-S

画面機能を実行するための作業領域が確保できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

画面機能を実行するための作業領域が確保できない。

(S)

STATUS KEY句の指定がない場合，実行を中止する。

STATUS KEY句の指定がある場合，処理を続行する。

(O)

使用中の領域を見直し，削除できるものは削除して，再度実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC5005R-S

SYMBOLIC TERMINAL句データ名5の環境変数に指定した文字列が8文字を超えています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

環境変数名＝*** 3 ***

要因

SYMBOLIC TERMINAL句データ名5の環境変数に指定した文字列が8文字を超えている。

(S)

STATUS KEY句の指定がない場合，実行を中止する。

STATUS KEY句の指定がある場合，処理を続行する。

(P)

環境変数に8文字以内の文字列を指定して再度実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC5006R-S

RECEIVE文の通信記述項と対応する直前のSEND文に指定した通信記述項が異なっています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

RECEIVE文の通信記述項と対応する直前のSEND文に指定した通信記述項が異なっている。

(S)

STATUS KEY句の指定がない場合，実行を中止する。

STATUS KEY句の指定がある場合，処理を続行する。

(P)

RECEIVE文の通信記述項をSEND文の通信記述項と同じになるように修正して，再度実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC5007R-S

入出力エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

エラーコード＝*** 3 ***

要因

画面データ又は帳票データの入出力中にエラーが発生した。

(S)

STATUS KEY句の指定がない場合，実行を中止する。

STATUS KEY句の指定がある場合，処理を続行する。

(P)

エラーコードの内容を調査し対策する。エラーコードの詳細については，XMAP3のマニュアルでリターンコードの箇所を参照のこと。

共通例外の例外名

なし

KCCC5008R-S

マッピングエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

エラーコード＝*** 3 ***

要因

画面データ又は帳票データのマッピング中にエラーが発生した。

(S)

STATUS KEY句の指定がない場合，実行を中止する。

STATUS KEY句の指定がある場合，処理を続行する。

(P)

エラーコードの内容を調査して対策する。エラーコードの詳細については，XMAP3のマニュアルでリターンコードの箇所を参照のこと。

共通例外の例外名

なし

KCCC5009R-S

環境変数CBLTERMID又はCBLPRNTIDに指定した文字列が8文字を超えています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

環境変数CBLTERMID又はCBLPRNTIDに指定した文字列の長さが8文字を超えている。

(S)

STATUS KEY句の指定がない場合，実行を中止する。

STATUS KEY句の指定がある場合，処理を続行する。

(P)

環境変数CBLTERMID又はCBLPRNTIDに8文字以内の文字列を指定して，再度実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC5010R-W

MAPPING MODE句のデータ名2に指定された値が正しくありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

MAPPING MODE句のデータ名2に指定した値が言語仕様で定めた値以外である。

(S)

MAPPING MODE句の値を無視して，処理を続行する。

(P)

MAPPING MODE句のデータ名2を正しく設定するようにプログラムを修正して，再度実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC5011R-U

論理エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

エラーコード＝*** 3 ***

要因

COBOL実行時ライブラリで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

エラーコードに16が出力された場合，XMAP3のマニュアルでリターンコード16の説明を参照のこと。それ以外のエラーコードについては，当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC5012R-S

指定された仮想端末は既に閉じられています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

SEND文が行われていない仮想端末に対してDISABLE文を実行した。

(S)

STATUS KEY句の指定がない場合，実行を中止する。

STATUS KEY句の指定がある場合，処理を続行する。

(P)

SEND文を正しい箇所に追加する。又は，DISABLE文を削除して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC5013R-S

画面機能で-CompatiV3オプション指定と未指定のプログラムが混在して動作しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

画面機能で-CompatiV3オプション指定と未指定のプログラムが混在して動作した。

(S)

STATUS KEY句の指定がない場合，実行を中止する。

STATUS KEY句の指定がある場合，処理を続行する。

(P)

画面機能を使用するプログラムは，すべて-CompatiV3指定とするか，すべて-CompatiV3未指定として再コンパイルした後，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC5030R-S【UNIX】

SEND〜WITH 一意名で，一意名の値は1又は2でなければなりません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

SEND文のWITH 一意名の値が1又は2でない。

(S)

STATUS KEY句の指定がない場合，実行を中止する。

STATUS KEY句の指定がある場合，処理を続行する。

(P)

WITH 一意名の値には，1又は2が設定されるようにプログラムを修正の後，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC5031R-S【UNIX】

接続されていない送信先に対してSEND文は実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

ENABLE文によって，送信先と接続されていない。

(S)

STATUS KEY句の指定がない場合，実行を中止する。

STATUS KEY句の指定がある場合，処理を続行する。

(P)

ENABLE文を正しい箇所に追加して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC5032R-S【UNIX】

PAGE NAME句の内容に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

PAGE NAME句で指定したデータに値が設定されていない。

(S)

STATUS KEY句の指定がない場合，実行を中止する。

STATUS KEY句の指定がある場合，処理を続行する。

(P)

PAGE NAME句で指定したデータにPAGEC名称を設定して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC5033R-S【UNIX】

接続されている送信先に対してENABLE文は実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

送信先とは既に接続されている。

(S)

STATUS KEY句の指定がない場合，実行を中止する。

STATUS KEY句の指定がある場合，処理を続行する。

(P)

ENABLE文を削除して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC5034R-S【UNIX】

接続されていない送信先に対してDISABLE文は実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

ENABLE文によって，送信先と接続されていない。

(S)

STATUS KEY句の指定がない場合，実行を中止する。

STATUS KEY句の指定がある場合，処理を続行する。

(P)

ENABLE文を正しい箇所に追加して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC5040R-S【UNIX】

入出力エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラーコード＝*** 5 ***

要因

帳票データの出力中にエラーが発生した。

(S)

STATUS KEY句の指定がない場合，実行を中止する。

STATUS KEY句の指定がある場合，処理を続行する。

(P)

エラーコードの内容を調査し対策する。

エラーコードの詳細については，XMAP3のマニュアルの，画面表示・帳票出力時のリターンコードについての記述を参照のこと。

共通例外の例外名

なし

KCCC5041R-W【UNIX】

警告エラーを検出しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラーコード＝*** 5 ***

要因

帳票データの出力中に警告エラーが発生した。

(S)

処理を続行する。

(P)

エラーコードの内容を調査し対策する。

エラーコードの詳細については，XMAP3のマニュアルの，画面表示・帳票出力時のリターンコードについての記述を参照のこと。

共通例外の例外名

なし

KCCC5042R-S【UNIX】

マッピングエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラーコード＝*** 5 ***

要因

帳票データのマッピング中にエラーが発生した。

(S)

STATUS KEY句の指定がない場合，実行を中止する。

STATUS KEY句の指定がある場合，処理を続行する。

(P)

エラーコードの内容を調査し対策する。

エラーコードの詳細については，XMAP3のマニュアルの，画面表示・帳票出力時のリターンコードについての記述を参照のこと。

共通例外の例外名

なし

KCCC5050R-S【UNIX】

プリンタの送信先を切り離すことができません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラーコード＝*** 5 ***

要因

プリンタの送信先を切り離す処理中にエラーが発生した。

(S)

STATUS KEY句の指定がない場合，実行を中止する。

STATUS KEY句の指定がある場合，処理を続行する。

(P)

エラーコードの内容を調査し対策する。

エラーコードの詳細については，XMAP3のマニュアルの，画面表示・帳票出力時のリターンコードについての記述を参照のこと。

共通例外の例外名

なし

KCCC5051R-W【UNIX】

プリンタの送信先を切り離す処理中で警告エラーを検出しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラーコード＝*** 5 ***

要因

プリンタの送信先を切り離す処理中に警告エラーが発生した。

(S)

処理を続行する。

(P)

エラーコードの内容を調査し対策する。

エラーコードの詳細については，XMAP3のマニュアルの，画面表示・帳票出力時のリターンコードについての記述を参照のこと。

共通例外の例外名

なし

KCCC5500R-U

DC処理中に論理エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

DC処理のCOBOL実行時ライブラリで内部的に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC5501R-S

DC処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

関数名＝*** 3 ***

エラーコード＝*** 4 ***

要因

DC処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

5.7　KCCC6000R〜

KCCC6001R-S

メモリが不足しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

COBOLプログラムの実行中にメモリが不足した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

削除できる資源（プログラムなど）を削除して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC6002R-S【UNIX】

SCREEN SECTIONとWINDOW SECTIONは同時に実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

WINDOW SECTION実行中にSCREEN SECTIONを実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

同時に実行しないようにプログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC6003R-S【UNIX】

画面機能で画面の初期化に失敗しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

COBOLプログラム実行中に画面の初期化エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

X Window上で実行していること，または，環境変数PATHの設定内容が正しいことを確認し，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC6004R-U【UNIX】

論理エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

COBOLプログラムの実行中に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC6005R-U【UNIX】

論理エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

COBOLプログラムの実行中に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC6006R-U【UNIX】

論理エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

COBOLプログラムの実行中に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC6501R-S

メモリが不足しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

COBOLプログラムの実行中にメモリが不足した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

削除できる資源（プログラムなど）を削除して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC6502R-S

フィールドが画面内に入りません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

LINE NUMBER句，COLUMN NUMBER句で指定した位置から始まるフィールドが画面内に入らない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

画面内に入るようにプログラムを変更する。

共通例外の例外名

なし

KCCC6503R-S【UNIX】

SCREEN SECTIONとWINDOW SECTIONは同時に実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

WINDOW SECTIONの文が実行された後に，SCREEN SECTIONの文が実行された。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

WINDOW SECTIONの文とSCREEN SECTIONの文が同時に実行されないようにプログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC6504R-S【PC】

WINDOW SECTION系機能とCBLADPNLは同時に実行できません。

プログラム名= *** 1 ***

要因

WINDOW SECTION系機能が実行された後に，CBLADPNLが実行された。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

WINDOW SECTION系機能とCBLADPNLが同時に実行されないようにプログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC6504R-S【UNIX】

画面機能で画面の初期化に失敗しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

COBOLプログラム実行中に画面の初期化エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

X Window上で実行していること，または，環境変数PATHの設定内容が正しいことを確認し，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC6505R-U【UNIX】

論理エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

COBOLプログラムの実行中に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC6506R-U【UNIX】

論理エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

COBOLプログラムの実行中に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC6507R-U【UNIX】

論理エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

COBOLプログラムの実行中に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC6511R-S【PC】

WINDOW SECTION系機能とSCREEN SECTION系機能は同時に実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

要因

WINDOW SECTION系機能実行時にはSCREEN SECTION系機能を実行できない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

WINDOW SECTION系機能とSCREEN SECTION系機能を同時に実行しないようにプログラムを変更する。

共通例外の例外名

なし

KCCC6512R-S【PC】

SCREEN SECTION系機能とWINDOW SECTION系機能は同時に実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

要因

SCREEN SECTION系機能実行時にはWINDOW SECTION系機能を実行できない。CBLGETサービスルーチンが実行された。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

SCREEN SECTION系機能とWINDOW SECTION系機能を同時に実行しないようにプログラムを変更する。

共通例外の例外名

なし

5.8　KCCC7000R〜

KCCC7500R-U

論理エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

エラー情報＝*** 3 ***

要因

引数と返却項目の適合チェック実行中に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC7501R-S

オブジェクトビューに指定したクラス名またはインタフェース名が，一意名が指すオブジェクトに適合していません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

オブジェクトビューに指定したクラス名またはインタフェース名が，一意名が指すオブジェクトに適合していない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

オブジェクトビューに指定するクラス名またはインタフェース名が，一意名が指すオブジェクトに適合するようにプログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-OO-CONFORMANCE

KCCC7502R-S

INVOKE文の実引数が呼び起こしメソッドの対応する仮引数に適合していないか，仮結果が実結果に適合していません。又は，オブジェクトプロパティの指定に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

INVOKE文によるメソッドの呼び起こし時，またはオブジェクトプロパティの処理によるプロパティメソッドの呼び起こし時，メソッドの引数または返却項目のいずれかに適合しない組み合わせがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

INVOKE文の引数と返却項目，またはオブジェクトプロパティが，呼び起こされるメソッドの引数と返却項目に適合するようにプログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-OO-UNIVERSAL

KCCC7550R-U

論理エラーが発生しました。

エラー情報＝*** 1 ***

要因

オブジェクト領域の管理処理を実行中に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC7551R-S

オブジェクト生成に必要な領域を確保できませんでした。

プログラム名＝*** 1 ***

要因

ファクトリオブジェクトまたはインスタンスオブジェクト生成時，オブジェクトを割り付けるための記憶領域を確保できなかった。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

使用中の領域を調査し，削除できるものは削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-OO-RESOURCE

KCCC7600R-U

論理エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

エラー情報＝*** 3 ***

要因

メソッドの検索処理中に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC7601R-S

INVOKE文の呼び起こしの対象となるオブジェクト，又はオブジェクトプロパティの参照の対象になるオブジェクトがNULLオブジェクトです。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

INVOKE文によるメソッドの呼び起こし時，またはオブジェクトプロパティの処理時，処理対象となるオブジェクトを指す一意名の値がNULLである。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

SET文またはINVOKE文により，処理対象となるオブジェクトのオブジェクト参照値を一意名に設定するようにプログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-OO-NULL

KCCC7602R-S

INVOKE文の呼び起こしの対象となるオブジェクト，又はオブジェクトプロパティの参照の対象になるオブジェクトが正しくありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

INVOKE文によるメソッドの呼び起こし時，またはオブジェクトプロパティの処理時，処理対象となるオブジェクトを指す一意名の値が正しくない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

SET文またはINVOKE文により，適切なオブジェクト参照値を一意名に設定するようにプログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-OO-IMP

KCCC7603R-S

呼び起こすメソッドの検索に失敗しました。又は，オブジェクトに該当するオブジェクトプロパティが存在しません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

INVOKE文によるメソッドの呼び起こし時，またはオブジェクトプロパティの処理時，クラス名または一意名が指すオブジェクトに，呼び起こすメソッドまたは処理対象のオブジェクトプロパティがない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

適切なメソッド名またはプロパティ名となるようにプログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-OO-METHOD

KCCC7701R-S

メモリが不足しました。

プログラム名＝*** 1 ***

要因

オブジェクト指向の実行環境を設定する処理中にメモリ不足が発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

使用中の領域を調査し，削除できるものは削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-OO-RESOURCE

KCCC7702R-S【PC】

Programs with the -MultiThread option and without runs in a single process.

Class-name = *** 1 ***

要因

-MultiThreadオプション指定と未指定のプログラムが混在して動作した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

すべてのプログラムを-MultiThread指定とするか，またはすべてのプログラムを-MultiThread未指定とし，再コンパイルをして再実行する。

共通例外の例外名

EC-OO-METHOD

KCCC7702R-S【UNIX】

Programs with the -MultiThread option and without runs in a single process.

Class-name = *** 1 ***

要因

-MultiThreadオプション指定と未指定のプログラムが混在して動作した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

すべてのプログラムを-MultiThread指定とするか，またはすべてのプログラムを-MultiThread未指定とし，再コンパイルをして再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC7902R-S【PC】

Webサービスサーバで実行時エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

エラー情報＝*** 3 ***

要因

Webサービスサーバで実行時エラーが発生した。

(S)

Webサービスサーバの実行を中止する。

(P)

エラー情報を参考に原因を調査し，プログラムを修正して再実行する。

エラー情報については，マニュアル「COBOL2002 SOAP連携機能ガイド」のサーバ側APやクライアント側APで発生する主なエラーと対処の説明を参照のこと。

共通例外の例外名

なし

KCCC7903R-U【PC】

Javaプログラム呼び出し機能で実行時エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

エラー情報＝*** 3 ***

要因

Javaプログラム呼び出し機能で実行時エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC7904R-S【PC】

Javaプログラム呼び出し機能で実行時エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

エラー情報＝*** 3 ***

要因

Javaプログラム呼び出し機能で実行時エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

エラー情報を参考に原因を調査し，プログラムを修正するか，または実行環境の設定を見直して再実行する。

エラー情報については，マニュアル「COBOL2002 Javaプログラム呼び出し機能ガイド」を参照のこと。

共通例外の例外名

なし

5.9　KCCC8000R〜

KCCC8000R-S

メモリが不足しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

SQL文実行中にメモリが不足した。

(S)

処理を続行する。

(O)

削除できる資源（プログラムなど）を削除して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8001R-S

論理エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

エラーコード＝*** 3 ***

要因

SQL文実行中にCOBOL実行時ライブラリで内部的な論理エラーが発生した。

(S)

処理を続行する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8002R-S

SQL処理中にエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

SQLSTATE＝*** 3 ***

SQLエラーコード＝*** 4 ***

ODBCメッセージ＝*** 5 ***

要因

SQL文の実行に失敗した。エラー要因としてSQLSTATE，SQLエラーコード，及びODBCメッセージに示されていることが考えられる。

(S)

処理を続行する。

(O)

エラー要因がドライバ又はDBMSにある場合，エラー要因を取り除いてから再実行する。

(P)

エラー要因がSQL文にある場合，エラー要因を取り除いてから再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8003R-S

挿入列リストの指定に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

INSERT文の挿入列リストの指定に誤りがある。

(S)

処理を続行する。

(P)

INSERT文の挿入列リストの内容を確認し，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8004R-W

取り出し相手リストの指定に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

FETCH文の取り出し相手リストの指定に誤りがある。

(S)

処理を続行する。

(P)

FETCH文の取り出し相手リストの内容を確認し，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8005R-W

選択相手リストの指定に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

SELECT文の選択相手リストの指定に誤りがある。

(S)

処理を続行する。

(P)

SELECT文の選択相手リストの内容を確認し，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8006R-S

列名の指定に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

SQL文の列名指定に誤りがある。

(S)

処理を続行する。

(P)

SQL文の列名の内容を確認し，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8007R-W

警告エラーを検出しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

SQLSTATE＝*** 3 ***

SQLエラーコード＝*** 4 ***

ODBCメッセージ＝*** 5 ***

要因

SQL文実行中に警告エラーが発生した。エラー要因としてSQLSTATE，SQLエラーコード，及びODBCメッセージに示されていることが考えられる。

(S)

処理を続行する。

(O)

エラー要因がドライバ又はDBMSにある場合，必要ならばエラー要因を取り除いてから再実行する。

(P)

エラー要因がSQL文にある場合，必要ならばエラー要因を取り除いてから再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8008R-S

指定されたコネクションは既に接続を確立しています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

指定されたコネクションは既に接続を確立している。

(S)

処理を続行する。

(P)

CONNECT文の実行順序を確認し，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8009R-S

指定されたコネクションは接続を確立していません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

指定されたコネクションは，接続を確立していない。または，既に接続を解除している。

(S)

処理を続行する。

(P)

CONNECT，DISCONNECT，及びSET CONNECTION文の実行順序を確認し，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8010R-S

指定されたカーソルは既に開かれています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

指定されたカーソルは既にオープンされている。

(S)

処理を続行する。

(P)

OPEN文の実行順序を確認し，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8011R-S

指定されたカーソルは既に閉じられています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

指定されたカーソルは既にクローズされている。

(S)

処理を続行する。

(P)

CLOSE文の実行順序を確認し，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8012R-S

カーソルが開かれていないためFETCH文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

開かれていないカーソルに対してFETCH文を実行した。

(S)

処理を続行する。

(P)

FETCH文の実行順序を確認し，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8013R-S

カーソルが開かれていないためUPDATE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

開かれていないカーソルに対してUPDATE文を実行した。

(S)

処理を続行する。

(P)

UPDATE文の実行順序を確認し，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8014R-S

カーソルが開かれていないためDELETE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

開かれていないカーソルに対してDELETE文を実行した。

(S)

処理を続行する。

(P)

DELETE文の実行順序を確認し，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8015R-S

指定された行が存在しません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）直前のFETCH文が行の終わり以外の理由で不成功となった。

（b）直前のFETCH文が行の終わりを検出した。

(S)

処理を続行する。

(P)

FETCH文が不成功となった原因を調査して修正するか，行の終わりを検出したときUPDATE文又はDELETE文を実行しないように修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8016R-S

SQL処理中にエラーが発生しましたが，エラー情報の取得をドライバから拒否されました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

エラーコード＝*** 3 ***

要因

ODBC APIは何らかの理由でエラー値にアクセスできない。

(S)

処理を続行する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8017R-S

引数相手リストの指定に誤りがあります。又は，プロシージャ名に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

CALL文の引数相手リストの指定に誤りがある。又は，プロシージャ名に誤りがある。

(S)

処理を続行する。

(O)

CALL文の引数相手リストの内容，又はプロシージャ名を確認して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8018R-W

警告エラーを検出しましたが，エラー情報がありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

SQL文実行中に警告エラーが発生した。しかし，SQLSTATE，SQLエラーコード，及びODBCメッセージのエラー情報が見付からなかった。

(S)

処理を続行する。

(O)

ODBCドライバのトレースから警告エラーの要因を調査し，エラー要因を取り除いてから再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8019R-W

SQL文の結果でけたあふれが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

SQL文の結果でけたあふれが発生した。

(S)

処理を続行する。

(O)

取得する埋め込み変数のけたと対応する結果列のけた数を確認し，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8020R-W

ドライバはトランザクションをサポートしていません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

使用しているドライバはトランザクションをサポートしていない。

(S)

処理を続行する。

(O)

使用しているドライバによってCOMMIT/ROLLBACK文によるトランザクション管理は使用できない。

共通例外の例外名

なし

KCCC8021R-S

指定されたコネクション名の使用方法に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

指定されたコネクション名の使用方法に誤りがある。

コネクション名はプログラムをまたがって使用することはできない。

または，該当するコネクションが存在しない。

(S)

処理を続行する。

(O)

コネクション名の使用方法を確認し，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8022R-S

接続文字列は省略できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

接続文字列が省略されている。

(S)

処理を続行する。

(O)

接続文字列を指定して，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8023R-S

動的SQLの使用方法が誤っています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）PREPARE文またはEXECUTE IMMEDIATE文に指定された動的SQLが空である。

（b）INSERT/DELETE/UPDATEの動的SQLをOPEN文で実行しようとした。

（c）SELECTの動的SQLをEXECUTE IMMEDIATE文で実行しようとした。

(S)

処理を続行する。

(O)

指定した動的SQLを確認して，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8024R-S

動的SQLが準備されていません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

動的SQLをPREPARE文で準備しないでEXECUTE文，またはOPEN文で実行しようとした。

(S)

処理を続行する。

(O)

EXECUTE, OPEN文とPREPARE文の実行順序を確認して，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8026R-S

SQL文名の使用方法が誤っています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

指定されたSQL文名は，既にほかのプログラムで使用されている。

(S)

処理を続行する。

(O)

指定したSQL文名を確認して，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8301R-S

メモリが不足しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

索引ファイルの入出力処理中に，メモリが不足した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

使用中の領域を調査し，削除できるものは削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC8302R-S

READ文と次のREWRITE文の間で主レコードキーの値が変更されました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

順アクセスの索引ファイルで，READ文で入力したレコードの主レコードキーの内容を変更した後，REWRITE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

REWRITE文の実行前にREAD文で入力した主レコードキーの内容を変更しないように修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-INVALID-KEY

KCCC8303R-S

指定されたファイルは既に開かれています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

開かれている索引ファイルに対してOPEN文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

CLOSE文を正しい箇所に追加する。又は，OPEN文を削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC8304R-S

指定されたファイルは既に閉じられています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

開かれていない索引ファイルに対してCLOSE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

OPEN文を正しい箇所に追加する。又は，CLOSE文を削除して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC8305R-S

REWRITE文の直前の入出力文がREAD文ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

索引ファイルに対してREWRITE文を実行したが，そのREWRITE文の直前に実行した入出力文がREAD文でないか，READ文が不成功であった。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

（a）REWRITE文の直前にREAD文がないときは，READ文を追加して再実行する。

（b）直前のREAD文が不成功のときは，その原因を調査するか，不成功時にREWRITE文を実行しないように修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC8306R-S

DELETE文の直前の入出力文がREAD文ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

索引ファイルに対してDELETE文を実行しようとしたが，そのDELETE文の直前に実行した入出力文がREAD文でないか，READ文が不成功であった。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

（a）DELETE文の直前にREAD文がないときは，READ文を追加して再実行する。

（b）直前のREAD文が不成功となっているときは，その原因を調査するか不成功時にDELETE文を実行しないように修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC8307R-S

RECORD句のDEPENDING ON データ名の値が数字ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

RECORD句のVARYING IN SIZEを指定した索引ファイルに対するWRITE文又はREWRITE文を実行したとき，DEPENDING ONに続くデータ名の値が数値ではない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

正しい数値が設定されるように修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC8308R-S

出力に指定されたレコードの長さがファイルのレコード長に指定した範囲ではありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）RECORD句にVARYING IN SIZEを指定した索引ファイルに対するWRITE文又はREWRITE文を実行したとき，DEPENDING ONに続くデータ名の値がファイルに指定したレコード長の範囲外である。

（b）RECORD句に，DEPENDING ONデータ名の指定がなく，レコード記述項にOCCURS〜DEPENDING ONデータ名の指定があったとき，このデータ名から求めたレコード長が，ファイルに指定したレコード長の範囲外である。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

（a）正しいレコード長が設定されるように修正して再実行する。

（b）RECORD句に正しい最小／最大レコード長を指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC8309R-S

直前に実行したSTART文が不成功であったためレコードが入力できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

順アクセスの索引ファイルに対してREAD文を実行しようとしたが，そのREAD文の直前に実行したSTART文が不成功であった。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

START文が不成功となった原因を調査するか，又はSTART文の不成功時はREAD文を実行しないように修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC8310R-S

直前に実行したREAD文がファイルの終わりを検出したか，不成功であったため入力できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

次の場合で順アクセスの索引ファイルのREAD文に有効なレコードがない。

（a）直前のREAD文がファイルの終わり以外の理由で不成功となった。

（b）直前のREAD文がファイルの終わりを検出した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

READ文が不成功となった原因を調査するか，ファイルの終わりを検出したとき，READ文を実行しないように修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC8311R-S

ファイルが入力モード，又は入出力両用モードで開かれていないためREAD文又はSTART文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

OUTPUT／EXTEND指定のOPEN文で開いた索引ファイル，又は開いていない索引ファイルに対して，READ文又はSTART文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

READ文又はSTART文で指定したファイル名，又はこのファイルに対するOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC8312R-S

ファイルが入出力両用モード，出力モード，又は拡張モードで開かれていないためWRITE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

INPUT指定のOPEN文で開いた索引ファイル，又は開いていない索引ファイルに対してWRITE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

WRITE文で指定したファイル名，又はこのファイルに対するOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC8313R-S

ファイルが入出力両用モードで開かれていないためDELETE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

OUTPUT／EXTEND／INPUT指定のOPEN文で開いた索引ファイル，又は開いていない索引ファイルに対してDELETE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

DELETE文で指定したファイル名，又はこのファイルに対するOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC8314R-S

ファイルが入出力両用モードで開かれていないためREWRITE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

OUTPUT／EXTEND／INPUT指定のOPEN文で開いた索引ファイル，又は開いていない索引ファイルに対してREWRITE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

REWRITE文で指定したファイル名，又はこのファイルに対するOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC8315R-S

順アクセスで追加するレコードの主レコードキーの値が昇順になっていません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

順アクセスの索引ファイルに対してWRITE文を実行したが，レコードの主レコードキーの値が昇順になっていない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

既に存在するレコードの主レコードキーより大きい値を指定するようWRITE文を修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-INVALID-KEY

KCCC8316R-S

指定したキーのレコードがありません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

索引ファイルの入力でキーを指定したが，指定したキーを持つレコードがない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

指定したキーを持つレコードを作成する。又は，誤ったレコードキーを指定している場合，プログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-INVALID-KEY

KCCC8318R-S

指定されたファイルは存在しません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

指定した物理ファイルがない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

正しい物理ファイル名を指定して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC8320R-S

ファイルの終わりを検出しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

索引ファイルの終わりを検出した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

ファイルの終わりを検出する処理をプログラムに追加して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-AT-END

KCCC8323R-S

キーの値が重複しています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

索引ファイルでレコードを出力しようとしたが，指定したキーを持つレコードが既に存在する。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

指定したキーを持つレコードを削除するか，又は誤ったレコードキーを指定している場合は，プログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-INVALID-KEY

KCCC8324R-S

指定したファイルは施錠されているため開くことができません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

WITH LOCK指定をしたCLOSE文を実行した索引ファイルに対して，OPEN文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

再度開く必要のあるファイルであれば，CLOSE文からWITH LOCK指定を削除して再実行する。ファイル名が誤っている場合は，OPEN文を修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC8326R-S

指定したファイルが一杯になりました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

指定した索引ファイルが一杯になった。又は，ファイル容量の制限値を超えた。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

（a）ファイルを複数ファイルに分割し再実行する。

（b）対策として，WRITE文にINVALID KEYを指定しておくことで，FILE STATUS句，又はUSE手続きの指定がなくてもプログラムの実行を続けることができる。

共通例外の例外名

EC-I-O-INVALID-KEY

KCCC8328R-S

CBL_外部装置名で示される環境変数が指定されていません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

OPEN文の実行時，CBL_外部装置名で示される環境変数がない。又は，値がNULLである。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

必要なファイル名をCBL_外部装置名形式の環境変数に設定する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC8329R-S

1プロセス内で開くことができるファイルの最大数を超えてOPEN文を実行しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

1プロセス内で開くことができるファイルの最大数を超えてOPEN文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

プログラム内で同時に開いているファイルの数を減らして再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC8331R-S

副レコードキーの個数が98個を超えています。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

索引ファイルの副レコードキーの個数が98個を超えている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

副レコードキーの個数を98個以内に修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC8334R-S

物理ファイル名の指定に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

指定された物理ファイル名に誤りがある。次の要因が考えられる。

（a）物理ファイル名を指定したデータ名の中身がNULL（0X00）で始まっている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

正しい物理ファイル名を割り当てて再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC8335R-U

論理エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

COBOL実行時ライブラリ内部的に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8338R-S

順アクセスのファイルが入出力両用モードで開かれているためWRITE文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

I-O指定のOPEN文によって開いた順アクセスの索引ファイルに対してWRITE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

レコードを更新するときは，REWRITE文を使用する。それ以外は，WRITE文で指定したファイル名，又はこのファイルに対するOPEN文のモードを修正して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-LOGIC-ERROR

KCCC8342R-S

ファイルが開かれていないためUNLOCK文が実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

開かれていない索引ファイルに対してUNLOCK文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

開かれているファイルに対してUNLOCK文を実行するようにプログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8343R-S

指定したファイルが一杯になりました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

可変長ファイルのREWRITE文実行中に，ファイルが一杯になった。又は，ファイル容量の制限値を超えた。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

ファイルを複数ファイルに分割し，再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-INVALID-KEY

KCCC8345R-S

入出力エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

索引ファイルの入出力処理中に入出力エラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルを閉じるときに，バッファに残っていた内容をファイルに書き出そうとして，ファイルが一杯になった。

（b）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

（c）ほかの関連ファイルで入出力エラーが発生した。

（d）エラー回復中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。エラー番号（mmm-nnn）のnnnはHiRDBのメッセージマニュアルに記述されている以下のメッセージIDに対応する。

・-nnn → KFPA11nnn

・-1nnn → KFPA19nnn

・-3nnn → KFPA18nnn

・nnn → KFPA12nnn

・3nnn → KFPA13nnn

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC8346R-S

未クローズファイルを閉じる処理中に入出力エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

未クローズファイルを閉じる処理中に入出力エラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）ファイルを閉じるときに，バッファに残っていた内容をファイルに書き出そうとして，ファイルが一杯になった。

（b）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

（c）ほかの関連ファイルで入出力エラーが発生した。

（d）エラー回復中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。エラー番号（mmm-nnn）のnnnはHiRDBのメッセージマニュアルに記述されている以下のメッセージIDに対応する。

・-nnn → KFPA11nnn

・-1nnn → KFPA19nnn

・-3nnn → KFPA18nnn

・nnn → KFPA12nnn

・3nnn → KFPA13nnn

共通例外の例外名

なし

KCCC8347R-W

警告エラーを検出しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

エラー番号＝*** 5 ***

要因

RDBファイルの入出力処理中に警告エラーを検出した。

(S)

処理を続行する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。エラー番号（mmm-nnn）のnnnはHiRDBのメッセージマニュアルに記述されている以下のメッセージIDに対応する。

・-nnn → KFPA11nnn

・-1nnn → KFPA19nnn

・-3nnn → KFPA18nnn

・nnn → KFPA12nnn

・3nnn → KFPA13nnn

共通例外の例外名

なし

KCCC8348R-S

指定した入出力文は実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

COMMIT文，ROLLBACK文又はUNLOCK文の後にSTART文を実行しないでREAD文，REWRITE文又はDELETE文を実行した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

READ文，REWRITE文又はDELETE文を実行するときのレコード位置指示子が正しいか確認して再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-PERMANENT-ERROR

KCCC8349R-S

指定したファイルは生成できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

ASSIGN句の定数，データ名又は環境変数 CBL_外部装置名で指定したファイルを生成できない。次の要因が考えられる。

（a）ファイル実体が定義されていない。

（b）指定した名称と実体の名称が異なっている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

ファイル名と実体の名称を一致又は定義して，再実行する。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC8350R-S

COMMIT文またはROLLBACK文でエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

エラー番号＝*** 3 ***

要因

COMMIT文またはROLLBACK文でエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

メッセージで表示したエラー番号を基にエラーの原因を調査する。エラー番号（mmm-nnn）のnnnはHiRDBのメッセージマニュアルに記述されている以下のメッセージIDに対応する。

・-nnn → KFPA11nnn

・-1nnn → KFPA19nnn

・-3nnn → KFPA18nnn

・nnn → KFPA12nnn

・3nnn → KFPA13nnn

共通例外の例外名

なし

KCCC8351R-U

論理エラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

COBOL実行時ライブラリ内部的に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8352R-S

環境変数CBL_RDBCOMMITの指定がないときは，COMMIT文又はROLLBACK文は実行できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

要因

環境変数CBL_RDBCOMMITにYESの指定がないのにCOMMIT文又はROLLBACK文を実行しようとした。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

トランザクション管理機能を使用する場合は，環境変数CBL_RDBCOMMITにYESを指定して再実行する。トランザクション管理機能を使用しない場合は，COMMIT文又はROLLBACK文を取り除く。

共通例外の例外名

なし

KCCC8353R-S

レコード項目のデータに保証されないデータが含まれます。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

*** 3 ***＝*** 4 ***

要因

レコード中に次に示す保証されないデータが含まれる。

・レコード長が短い場合，または長い場合。

・読み込むレコード中にナル値が含まれる場合。

・書き出すレコード中に次のデータが含まれる場合。

・データ項目の文字列長，又はデータ長の値が1より小さい。

・DATEデータ型の列に対応させたデータ項目の値がLOW-VALUE。

・内部10進で定義したデータ項目の値が，0 でかつ符号ビット0。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

レコード中に保証されないデータが含まれないようにプログラムを修正する。またはRDBファイル中の保証されないデータを取り除く。

共通例外の例外名

EC-I-O-IMP

KCCC8501R-S【PC】

OLE2オートメーション機能でエラーが発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

詳細情報＝*** 3 ***

要因

OLE2オートメーション機能でエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

詳細情報の内容を調査して対策する。詳細情報については，「4.2　メッセージの説明の形式（実行時のメッセージ）」を参照のこと。

共通例外の例外名

なし

KCCC8502R-S【PC】

指定されたクラス名に対応したアプリケーション，又は指定されたファイル名のファイルを作成したアプリケーションが，サーバアプリケーションとしてセットアップされていません。OLEオブジェクトのインスタンスが，生成又は取得できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

クラス名＝*** 3 ***

ファイル名＝*** 4 ***

詳細情報＝*** 5 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）OLEオブジェクトのインスタンスの生成・取得時に，登録ファイルに存在しないクラス名が指定された。又は，セットアップされたサーバアプリケーションが削除されている。

（b）ファイル名に基づいてOLEオブジェクトのインスタンスを取得する場合に，ファイルを作成したサーバアプリケーションが，セットアップされていない。又は，セットアップされたサーバアプリケーションが削除されている。

（c）ファイルを作成したアプリケーションが，OLE2オートメーション機能に対応していない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

（a）クラス名に誤りがある場合は，サーバーアプリケーションに対応したクラス名を指定する。

（b）サーバーアプリケーションがセットアップされていない場合は，サーバーアプリケーションをセットアップする。

（c）ファイルの参照方法に誤りがある場合は，参照可能なファイル名を正しく指定する。

（d）OLE2オートメーション機能に，対応していないアプリケーションで作成したファイルは，この機能を使用できません。

共通例外の例外名

なし

KCCC8503R-S【PC】

指定されたファイル名のファイルには，クラス名に対応したOLEオブジェクトは存在しません。クラス名に対応するOLEオブジェクトのインスタンスが生成できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

クラス名＝*** 3 ***

ファイル名＝*** 4 ***

詳細情報＝*** 5 ***

要因

ファイルから，クラス名に対応したOLEオブジェクトのインスタンスを生成する場合に，クラス名に対応したOLEオブジェクトが，指定されたファイルに存在しない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

ファイルが保持している，OLEオブジェクトのクラス名を指定する。又は，クラス名に対応したOLEオブジェクトを保持しているファイルを指定する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8504R-S【PC】

指定されたクラス名に対応したOLEオブジェクトのインスタンスが生成されていません。OLEオブジェクトを取得できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

クラス名＝*** 3 ***

ファイル名＝*** 4 ***

詳細情報＝*** 5 ***

要因

既に生成されているインスタンスから，OLEオブジェクトを取得する場合に，クラス名に対応したOLEオブジェクトのインスタンスが生成されていない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

クラス名に対応した，OLEオブジェクトをインスタンス化しておく。

共通例外の例外名

なし

KCCC8505R-S【PC】

操作の対象となるOLEオブジェクトが，インスタンス化されていません。まず，OLEオブジェクトを生成又は取得してください。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

OLEメソッド・OLEプロパティ＝*** 3 ***

詳細情報＝*** 4 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）OLEメソッドの操作，OLEプロパティの参照・取得のときに，対象となるOLEオブジェクトがインスタンス化されていない。

（b）OLEオブジェクトが設定されていない，OLEオブジェクト参照データ項目を指定した。

（c）解放した後のOLEオブジェクトを参照した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

対象となるOLEオブジェクトが設定された，OLEオブジェクト参照データ項目を指定する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8506R-S【PC】

指定されたOLEメソッド，その名前付き引数，又はOLEプロパティが，OLEオブジェクトに存在しません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

OLEメソッド・OLEプロパティ＝*** 3 ***

詳細情報＝*** 4 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）OLEメソッドの操作，OLEプロパティの参照・取得のときに，OLEオブジェクトに存在しないOLEメソッド・OLEメソッドの名前付き引数，又はOLEプロパティを指定した。

（b）OLEメソッド・OLEプロパティをコンテナやコレクションを含んで参照した場合に，誤ったコンテナやコレクションを指定した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

（a）指定された，OLEメソッド・OLEメソッドの名前付き引数，又はOLEプロパティを持つ，OLEオブジェクトが設定された，OLEオブジェクト参照データ項目を指定する。

（b）コンテナやコレクションの誤りを訂正する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8507R-S【PC】

指定されたOLEメソッドや，OLEプロパティの参照方法に誤りがあります。又は，OLEプロパティ値，OLEメソッドの引数，OLEメソッドの戻り値の指定に誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

OLEメソッド・OLEプロパティ＝*** 3 ***

詳細情報＝*** 4 ***

要因

OLEメソッド・OLEプロパティの操作時にエラーが発生した。次の要因が考えられる。

（a）コンテナやコレクションを含んで参照した場合に，コレクションのインデクスや，コンテナの指定に誤りがある。

（b）引数が必要なOLEメソッドに引数を指定していない。

（c）引数の個数に誤りがある。

（d）不当な値の引数を指定した。

（e）引数が不要なOLEメソッドに引数を指定した。

（f）戻り値がないOLEメソッドに戻り値を指定した。

（g）OLEプロパティ値の設定時に，OLEプロパティが受け付けない不当な値が指定されている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

コレクションのインデクスや，コンテナを正しく指定する。引数，戻り値を正しく指定する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8508R-S【PC】

引数に，誤りがあります。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

関数名＝*** 3 ***

詳細情報＝*** 4 ***

要因

必要な引数の指定がない。又は，指定された引数の値に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

正しい引数を指定する。

共通例外の例外名

なし

KCCC8509R-S【PC】

指定されたVARIANT値とCOBOLデータは，互いに変換できません。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

詳細情報＝*** 3 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）VARIANT値とCOBOLデータ間の変換ができない。

（b）VARIANT値の変換関数で変換できないデータタイプを指定した。

（c）OLEメソッドの操作で戻り値を取得するときに，戻り値のVARIANT値から変換できないCOBOLのデータ項目が指定されている。

（d）OLEプロパティの取得で，取得したプロパティ値を設定できないCOBOLのデータ項目が指定されている。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

変換可能な項目を指定する。変換可能な項目については，マニュアル「COBOL2002　言語　拡張仕様編」の「バリアント値とCOBOLデータの変換規則」に従った，データ項目を指定する。メソッドの戻り値やプロパティ値を取得する場合に，戻されるVARIANT値のタイプが不明な場合は，バリアントデータ項目で受けて，TYPE-OF-VARIANT関数で調べるか，あらかじめ，TYPE-OF-PROPERTY関数で調べる。

共通例外の例外名

なし

KCCC8510R-S【PC】

サーバアプリケーションで例外が発生しました。

プログラム名＝*** 1 ***

行番号／欄＝*** 2 ***

OLEメソッド・OLEプロパティ＝*** 3 ***

例外情報（エラー内容）＝*** 4 ***

例外情報（アプリケーション名）＝*** 5 ***

要因

OLEメソッド・OLEプロパティの操作のときに，不当な操作をした。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

例外情報の内容を調べて対策する。

共通例外の例外名

なし

5.10　KCCC9000R〜

KCCC9702R-U

メモリ割り当てでエラーが発生しました。

要因

CGIプログラム作成支援サービスルーチン実行中にメモリが不足した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

使用中の領域を調査し，削除できるものは削除して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9711R-S

変数名に誤りがあります。

HTMLテンプレート名＝*** 1 ***

行番号＝*** 2 ***

要因

HTML拡張言語の書き方に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

変数名をA〜Z，a-z，0〜9，ハイフン（-），下線（_）で構成するように修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9712R-S

変数名"*** 1 ***"の長さが28バイトを超えました。

HTMLテンプレート名＝*** 2 ***

行番号＝*** 3 ***

要因

HTML拡張言語の書き方に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

変数名長を28バイト以下に修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9713R-S

変数名の先頭文字が英字ではありません。

HTMLテンプレート名＝*** 1 ***

行番号＝*** 2 ***

要因

HTML拡張言語の書き方に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

変数名の先頭文字を英字に修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9714R-S

%$の挿入位置に誤りがあります。

HTMLテンプレート名＝*** 1 ***

行番号＝*** 2 ***

要因

HTML拡張言語の書き方に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

HTML拡張言語を修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9715R-S

コメントの始まり"$%--"に対応するコメントの終わり"--%$"がありません。

HTMLテンプレート名＝*** 1 ***

行番号＝*** 2 ***

要因

HTML拡張言語の書き方に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

HTML拡張言語を修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9716R-S

変数名に"*** 1 ***"は指定できません。

HTMLテンプレート名＝*** 2 ***

行番号＝*** 3 ***

要因

HTML拡張言語の書き方に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

HTML拡張言語を修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9721R-S

"$%END-REPEAT%$"に対応する"$%REPEAT%$"がありません。

HTMLテンプレート名＝*** 1 ***

行番号＝*** 2 ***

要因

HTML拡張言語の書き方に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

HTML拡張言語を修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9722R-S

"$%REPEAT%$"に対応する"$%END-REPEAT%$"がありません。

HTMLテンプレート名＝*** 1 ***

行番号＝*** 2 ***

要因

HTML拡張言語の書き方に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

HTML拡張言語を修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9723R-S

"$%REPEAT%$"に"$%IF%$"は記述できません。

HTMLテンプレート名＝*** 1 ***

行番号＝*** 2 ***

要因

HTML拡張言語の書き方に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

HTML拡張言語を修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9724R-S

"$%REPEAT%$"の入れ子が二重を超えました。

HTMLテンプレート名＝*** 1 ***

行番号＝*** 2 ***

要因

HTML拡張言語の書き方に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

HTML拡張言語を修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9725R-S

"$%REPEAT%$"内の変数名"*** 1 ***"に該当する名前がCGIリスト中にありません。

HTMLテンプレート名＝*** 2 ***

行番号＝*** 3 ***

要因

$%REPEAT%$内の$%変数名%$の指定順序どおりにCGIリストの名前が見付からなかった。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

$%REPEAT%$内の$%変数名%$の指定順序どおりにCGIリストの名前が見付かるように，CGIリストの構成を変更する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9731R-S

"$%IF%$"の記述に誤りがあります。

HTMLテンプレート名＝*** 1 ***

行番号＝*** 2 ***

要因

HTML拡張言語の書き方に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

HTML拡張言語を修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9733R-S

"$%IF%$"に不当な文字"*** 1 ***"があります。

HTMLテンプレート名＝*** 2 ***

行番号＝*** 3 ***

要因

HTML拡張言語の書き方に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

HTML拡張言語を修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9734R-S

"$%IF%$"に無効な演算子があります。

HTMLテンプレート名＝*** 1 ***

行番号＝*** 2 ***

要因

HTML拡張言語の書き方に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

HTML拡張言語を修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9735R-S

"$%IF%$"のリテラル文字の長さが160バイトを超えました。

HTMLテンプレート名＝*** 1 ***

行番号＝*** 2 ***

要因

HTML拡張言語の書き方に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

HTML拡張言語を修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9736R-S

"$%IF%$"が$%と%$で囲まれていません。

HTMLテンプレート名＝*** 1 ***

行番号＝*** 2 ***

要因

HTML拡張言語の書き方に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

HTML拡張言語を修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9737R-S

"$%END-IF%$"に対応する"$%IF%$"がありません。

HTMLテンプレート名＝*** 1 ***

行番号＝*** 2 ***

要因

HTML拡張言語の書き方に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

HTML拡張言語を修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9738R-S

"$%IF%$"に対応する"$%END-IF%$"がありません。

HTMLテンプレート名＝*** 1 ***

行番号＝*** 2 ***

要因

HTML拡張言語の書き方に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

HTML拡張言語を修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9740R-S

"$%IF%$"の入れ子が三重を超えました。

HTMLテンプレート名＝*** 1 ***

行番号＝*** 2 ***

要因

HTML拡張言語の書き方に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

HTML拡張言語を修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9741R-S

"$%IF%$"のリテラル文字が引用符で囲まれていません。

HTMLテンプレート名＝*** 1 ***

行番号＝*** 2 ***

要因

HTML拡張言語の書き方に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

HTML拡張言語を修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9742R-S

"$%IF%$"でリテラル文字とリテラル文字の比較はできません。

HTMLテンプレート名＝*** 1 ***

行番号＝*** 2 ***

要因

HTML拡張言語の書き方に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

HTML拡張言語を修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9743R-S

"$%ELSE%$"に対応する"$%IF%$"がありません。

HTMLテンプレート名＝*** 1 ***

行番号＝*** 2 ***

要因

HTML拡張言語の書き方に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

HTML拡張言語を修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9744R-S

"$%IF%$"の変数名に"*** 1 ***"は指定できません。

HTMLテンプレート名＝*** 2 ***

行番号＝*** 3 ***

要因

HTML拡張言語の書き方に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

HTML拡張言語を修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9745R-S

"$%IF%$"のNULLの記述に誤りがあります。

HTMLテンプレート名＝*** 1 ***

行番号＝*** 2 ***

要因

HTML拡張言語の書き方に誤りがある。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

HTML拡張言語を修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9751R-U

指定されたファイル"*** 1 ***"を開くことができません。

要因

指定したファイルが開けない。次の要因が考えられる。

（a）不当なファイル名を指定した。

（b）ファイルが存在しない。

（c）ファイルのアクセス権限がない。

（d）既に開かれているファイルを開こうとした。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

ファイルのエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9752R-U

不当な拡張子"*** 1 ***"が指定されました。

要因

DLLファイル（.DLL），HTMLファイル（.HTM，.HTML）以外の拡張子が指定された。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

指定ファイル名の拡張子をDLLファイル（.DLL），HTMLファイル（.HTM，.HTML）に修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9753R-U

トレースファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

トレースファイルに対して次の要因が考えられる。

（a）ファイルの属性が読み取り専用である。

（b）ファイルに対するアクセス権限がない。

（c）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

（d）既に開かれているファイルを開こうとした。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

ファイルのエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9754R-U

CGI環境ファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

CGI環境ファイルに次の要因が考えられる。

（a）ファイルの属性が読み取り専用である。

（b）ファイルに対するアクセス権限がない。

（c）処理中のファイル自身で入出力エラーが発生した。

（d）既に開かれているファイルを開こうとした。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

ファイルのエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9761R-U

"*** 1 ***"に不当なCGIリストのアドレスが指定されました。

要因

不当なCGIリストのアドレスが指定された。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

プログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9763R-U

"*** 1 ***"に不当な引数の長さが指定されました。

要因

不当な引数の長さが指定された。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

プログラムを修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9764R-S

CBLCGIINITが受け取る名前の長さが28バイトを超えています。

要因

HTMLファイルの<INPUT>のNAMEに28バイトを超えた文字列を指定した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

HTMLファイルの<INPUT>のNAMEに指定した文字列を28バイト以下に修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9766R-S

CBLCGIINITが受け取る名前に"*** 1 ***"は指定できません。

要因

HTMLファイルの<INPUT>のNAMEに"IF"，"ELSE"，"END-IF"，"REPEAT"，"END-REPEAT"，"NULL"を指定した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

HTMLファイルの<INPUT>のNAMEに指定した文字列を修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9767R-S

CGIリストへ追加する名前に"*** 1 ***"は指定できません。

要因

CGIリストへ追加する名前に"IF"，"ELSE"，"END-IF"，"REPEAT"，"END-REPEAT"，"NULL"を指定した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(P)

CGIリストに追加する名前を修正して再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9900R-U

An error occurred while opening a message file.

errno = *** 1 ***

要因

次の要因が考えられる。

（a）環境変数LANGにこのシステムで使用できない設定値が指定された。(Linux(IPF64)の場合)

（b）COBOLの提供するメッセージファイルを開く処理でエラーが発生した。

(S)

該当メッセージを出力しないで，COBOLのエラー処理を中止する。

(O)

環境変数LANGに正しい設定値を指定する。(Linux(IPF64)の場合)

errnoで示されるエラー要因を調査し再実行する。出力しようとしたメッセージは，このメッセージに続くKCCC9907R-Iを参照のこと。

共通例外の例外名

なし

KCCC9901R-U

An error occurred while closing a message file.

errno = *** 1 ***

要因

COBOLの提供するメッセージファイルの閉じる処理でエラーが発生した。

(S)

COBOLのエラー処理を中止する。

(O)

errnoで示されるエラー要因を調査し再実行する。出力しようとしたメッセージは，このメッセージに続くKCCC9907R-Iを参照のこと。

共通例外の例外名

なし

KCCC9902R-U

An error occurred while reading message information.

errno = *** 1 ***

要因

COBOLの提供するメッセージファイルの読み込み（情報部分）でエラーが発生した。

(S)

COBOLのエラー処理を中止する。

(O)

errnoで示されるエラー要因調査し再実行する。出力しようとしたメッセージは，このメッセージに続くKCCC9907R-Iを参照のこと。

共通例外の例外名

なし

KCCC9903R-U

A file other than a message file is opened.

要因

開いたファイルが，COBOLの提供するメッセージファイルでない。

(S)

該当メッセージを出力しないで，COBOLのエラー処理を中止する。

(O)

COBOL実行時ライブラリのメッセージファイルが正しくインストールされているかを確認する。出力しようとしたメッセージは，このメッセージに続くKCCC9907R-Iを参照のこと。

共通例外の例外名

なし

KCCC9904R-U

An error occurred while reading an index for a message file.

errno = *** 1 ***

要因

COBOLの提供するメッセージファイルの読み込み（インデクス部分）でエラーが発生した。

(S)

COBOLのエラー処理を中止する。

(O)

errnoで示されるエラー要因を調査し再実行する。出力しようとしたメッセージは，このメッセージに続くKCCC9907R-Iを参照のこと。

共通例外の例外名

なし

KCCC9905R-U

Message for this message number does not exist in this version.

要因

メッセージ番号に該当するメッセージが存在しない。COBOL実行時ライブラリより，メッセージファイルのバージョンが古い場合発生する。

(S)

該当メッセージを出力しないで，COBOLのエラー処理を中止する。

(O)

COBOL実行時ライブラリとメッセージファイルのバージョンを確認し，正しいメッセージファイルをインストールする。出力しようとしたメッセージは，このメッセージに続くKCCC9907R-Iを参照のこと。

共通例外の例外名

なし

KCCC9906R-U

An error occurred while reading the text for a message file.

errno = *** 1 ***

要因

メッセージファイルの読み込み（テキスト部分）でエラーが発生した。

(S)

COBOLのエラー処理を中止する。

(O)

errnoで示されるエラー要因を調査し再実行する。出力しようとしたメッセージは，このメッセージに続くKCCC9907R-Iを参照のこと。

共通例外の例外名

なし

KCCC9907R-I

Message information : *** 1 ***.

要因

出力でエラーが発生したメッセージの詳細情報を出力する。埋め字が存在する場合，このメッセージに引続き埋め字情報を出力する。

(S)

COBOLのエラー処理を中止する。

(O)

表示されるメッセージ番号と埋め字情報を参考にして調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9908R-W

An error occurred during I/O processing of the COBOL debugging information list header section.

要因

異常終了時要約情報リストのヘッダ部分の入出力処理中にエラーが発生した。

(S)

異常終了時要約情報リストを内部ヘッダに切り替えて，処理を続行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9909R-U【UNIX】

An error occurred while accessing the debugging interface file.

要因

デバッガインタフェース用ファイルのアクセス中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9910R-U

A logical error occurred in a library routine.

要因

ライブラリ実行中に論理エラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9911R-U【UNIX】

The library is not installed.

要因

COBOL実行時ライブラリが組込まれてないため，COBOLプログラムが実行できない。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

COBOL実行時ライブラリの組込みをして，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9912R-W【PC】

An error occurred while accessing the "CBL_SYSERR" file.

errno = *** 1 ***

要因

環境変数名CBL_SYSERRで指定したファイルの出力処理中にエラーが発生した。

(S)

実行時メッセージの出力先をCOBOL2002が出力するウィンドウに切り替えて処理を続行する。

(O)

errnoで示されるエラー要因を取り除き再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9913R-U【PC】

An error occurred while accessing the temporary file.

errno = *** 1 ***

要因

実行時メッセージを出力する際に使用するファイルの出力処理中にエラーが発生した。

(S)

COBOLのエラー処理を中止する。

(O)

errnoで示されるエラー要因を取り除き再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9914R-W【UNIX】

An error occurred while accessing the "CBL_SYSERR" file.

errno = *** 1 ***

要因

実行時メッセージの出力先を，標準エラー出力（stderr）に切り替えて処理を実行する。

(S)

実行時メッセージの出力先を標準エラー出力(stderr)に切り替えて処理を実行する。

(O)

errnoで示されるエラー要因を取り除き，再実行する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9915R-U【PC】

An error occurred during the output processing of a EVENT LOG FILE.

message number = *** 1 ***

errno = *** 2 ***

要因

イベントログファイル出力処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

Message numberで示される番号は，COBOL2002の実行時メッセージ番号である。errnoで示される番号は，システムの返すエラーコードである。この番号をもとにイベントログのエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

なし

KCCC9917R-U【PC】

An error occurred while writing to EVENT LOG FILE with a DISPLAY statement.

errno = *** 1 ***

要因

DISPLAY文のデータをイベントログファイル出力処理中にエラーが発生した。

(S)

プログラムの実行を中止する。

(O)

errnoで示される番号は，システムの返すエラーコードである。この番号をもとにイベントログのエラーの原因を調査する。

共通例外の例外名

なし

6　テストデバッグ時のメッセージの概要

この章では，テストデバッグ時に出力されるメッセージの概要について説明します。

6.1　メッセージIDの形式（テストデバッグ時のメッセージ）

テストデバッグ時に出力されるメッセージの形式を次に示します。

KCCCnnnnT-x    メッセージテキスト

KCCC：プリフィクス

nnnn：メッセージ番号

T：テストデバッグ時のメッセージであることを示す。

x：メッセージレベル

U：回復不能エラー

S：テストデバッガ終了エラー

E：エラー（該当する処理を終了する）

W：警告

I：お知らせ

6.2　メッセージの説明の形式（テストデバッグ時のメッセージ）

このマニュアルでは，テストデバッグ時のメッセージを次の形式で記載します。

KCCCnnnnT-x

メッセージテキスト

要因

メッセージの説明を示す。

(S)

システムの処置を示す。

(O)

オペレータの処置を示す。

(P)

プログラム作成者の処置を示す。

メッセージ中の可変の埋め字部分は*** n ***（nは数字）で示します。

各メッセージに付けられる情報を次に示します。

エラーコード【PC】

エラーが発生したWindowsの関数に対応付けられた3けたの番号（エラーコード番号）を示します。エラーコード番号と関数名との対応を，次に示します。

表6‒1　テストデバッグ時のエラーコード番号と関数名【PC】

エラーコード番号

関数名

エラーの詳細

001

ReadProcessMemory

Microsoft Visual C++のヘルプやMSDN（Microsoft Developer Network）など，MicrosoftのC／C++に関するマニュアルを参照のこと。

002

WriteProcessMemory

003

GetThreadContext

004

SetThreadContext

005

ContinueDebugEvent

006

DebugActiveProcess

007

CreateEvent

009

CreateThread

010

WaitForSingleObject

012

DebugActiveProcess,

ContinueDebugEvent,

WaitForDebugEvent,

TerminateProcess,

SuspendThread,

ResumeThread,

ReadProcessMemory,

WriteProcessMemory,

GetThreadContext,

SetThreadContext,

SetEvent,

CloseHandle

詳細コード【PC】

Windowsの関数で発生したエラーの詳細（詳細コード番号）を示します。値が設定されていない場合は***が表示されます。主な詳細コード番号とエラーの内容を次に示します。

表6‒2　テストデバッグ時のエラーの詳細コード番号とエラーの内容【PC】

詳細コード番号

エラーの内容

2

指定したファイルを見つけられません。

3

指定したパスを見つけられません。

4

ファイルのオープンに失敗しました。

5

アクセスが拒否されました。

8

利用できる格納領域が不足しているため，このコマンドを実行できません。

10

環境が不正です。

12

無効なアクセスコードです。

14

利用できる格納領域が不足しているため，操作を完了できません。

19

書き込み禁止のメディアが指定されています。

29

指定されたデバイスへの書き込みができません。

30

指定されたデバイスからの読み取りができません。

32

ほかのプロセスによってファイルが使用されているため，ファイルにアクセスできません。

33

ほかのプロセスによってファイルの一部分が施錠されているため，ファイルにアクセスできません。

36

共有するためにオープンしたファイルが多過ぎます。

39

ディスクの領域が不足しました。

51

利用できないリモートコンピュータが指定されています。

54

ネットワークがビジー状態にあります。

59

ネットワークで予期しないエラーが発生しました。

80

ファイルが存在しています。

82

フォルダまたはファイルが作成できない状態です。

112

ディスク上の容量が不足しています。

123

ファイル名，ディレクトリ名，またはボリューム ラベル名に構文上の誤りがあります。

164

これ以上スレッドを作成できません。

183

すでに存在するファイルを作成しようとしました。

998

指定されたメモリ位置へのアクセスは無効です。

SCODE【PC】

OLE2インタフェースで発生したエラー情報のSCODEを表します。

エラーコード【UNIX】

エラーが発生したシステムの関数・マクロに対応付けられた3けたの番号（エラーコード番号）を示します。エラーコード番号と関数名・マクロ名との対応を，次に示します。

表6‒3　テストデバッグ時のエラーコード番号と関数名・マクロ名【UNIX】

エラーコード番号

関数名・マクロ名

エラーの詳細

101

access

各システムのシステム関数に関するマニュアルを参照のこと。

102

close

103

creat

104

exec

105

fcntl

106

fork

107

fstat

108

lseek

109

open

110

ptrace※1

111

read

112

stat

113

time

114

unlink

115

write

116

writev※2※3

117

lseek64※2

118

mkstemp※1※3

119

getcwd※1※3

120

lstat※1※3

121

readlink※1※3

122

tempnam※2※4

123

kill※5

201

getthrds※2

202

pipe※4

203

pread※3

204

pstat_getproc※4

205

pwrite※3

206

ttrace※4

207

ttrace_wait※4

208

waitpid

209

waitid※4

213

opendir※5

214

readdir※5

215

closedir※5

301

fclose

302

fopen

303

fread

304

fseek

305

fwrite

306

system

307

pthdb_session_init※2

308

pthdb_session_pthreaded※2

309

pthdb_session_update※2

310

pthdb_pthread※2

311

pthdb_pthread_ptid※2

312

pthdb_pthread_tid※2

313

pthdb_session_destroy※2

314

rd_init※3

315

rd_new※3

316

rd_event_enable※3

317

rd_event_addr※3

318

rd_event_getmsg※3

319

rd_loadobj_iter※3

320

td_init※3

321

td_ta_new※3

322

td_ta_thr_iter※3

323

td_thr_get_info※3

324

td_ta_set_event※3

325

td_ta_event_addr※3

326

td_thr_event_getmsg※3

327

td_ta_map_id2thr※3

注※1　Linux(x86)，Linux(x64)，Linux(IPF64)だけで有効

注※2　AIX(32)，AIX(64)だけで有効

注※3　Solaris(SPARC)だけで有効

注※4　HP-UX(IPF)，HP-UX(IPF64)だけで有効

注※5　Linux(x64)だけで有効

詳細コード【UNIX】

システムの関数・マクロで発生したエラーの詳細（詳細コード番号）を示します。値が設定されていない場合は***が表示されます。なお，「表6‒3　テストデバッグ時のエラーコード番号と関数名・マクロ名【UNIX】」のエラーコード番号314〜327のシステムの関数でエラーが発生した場合の詳細コードは，関数の戻り値となります。詳細コード番号とエラーの内容を次に示します。

表6‒4　テストデバッグ時の詳細コード番号とエラーの内容【UNIX】

詳細コード番号

エラーの内容

2

指定したファイルを見つけられません。

3

プロセスが発見できないか，またはプロセスにアクセスできません。

4

シグナル（割り込みまたは中止など）がシステムコール中に発生しました。

5

入出力エラーが発生しました。

11

実行中のプロセスの総数がシステムによって決められた制限を超えました。

12

領域が不足しました。

13

アクセスが拒否されました。

24

オープンするファイルの個数がシステムによって決められた制限を超えました。

28

ディスク領域が不足しました。

7　テストデバッグ時のメッセージの一覧

この章では，テストデバッグ時のメッセージの一覧と，メッセージの詳細について説明します。

7.1　KCCC0000T〜

KCCC0001T-E

プログラム情報ファイルが見付からないため対象としません。翻訳単位名（*** 1 ***）ファイル（*** 2 ***）

KCCC0100T-E【PC】

ヘルプを起動できません。

KCCC0101T-I

テストデバッガを終了します。

KCCC0202T-U

コード変換ライブラリが正しくインストールされていません。

要因

次の要因が考えられる。

（a）コード変換ライブラリがインストールされていない。

（b）使用するコード変換ライブラリが前提バージョンに満たない。

（c）コード変換ライブラリのDLLファイルへのパスが環境変数PATHにない。(PCの場合)

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

（a）コード変換ライブラリのインストール，バージョンを確認する。

（b）コード変換ライブラリのDLLファイルへのパスを環境変数PATHに追加する。(PCの場合)

KCCC0204T-U【UNIX】

日本語EUC環境下では，環境変数CBLLANGにUNICODEを指定してテストデバッガを実行できません。

要因

日本語EUC環境で環境変数CBLLANGにUNICODEが指定された。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

テストデバッガの実行環境を確認する。

KCCC0205T-S【UNIX】

UTF-8環境下では，環境変数CBLLANGにUNICODEと，環境変数CBLSRCENCODINGにSJISを指定してください。

要因

UTF-8環境下で，必要な環境変数が指定されていない。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

環境変数CBLLANGと環境変数CBLSRCENCODINGを指定する。

KCCC0206T-S【UNIX】

UTF-8環境下では，環境変数CBLSRCENCODINGにSJISを指定してください。

要因

UTF-8環境下で必要な環境変数が指定されていない。

(S)

カバレージの実行を中止する。

(P)

環境変数CBLSRCENCODINGを指定する。

KCCC0207T-S【UNIX】

UTF-8環境下以外では，環境変数CBLLANGにUNICODE，または環境変数CBLSRCENCODINGにSJISを指定できません。

要因

UTF-8環境下でのみ指定可能な環境変数が，UTF-8環境以外で指定されている。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

言語環境をUTF-8に変更する。

KCCC0208T-S【UNIX】

UTF-8環境下以外では，環境変数CBLSRCENCODINGにSJISを指定できません。

要因

UTF-8環境下でのみ指定可能な環境変数が，UTF-8環境以外で指定されている。

(S)

カバレージの実行を中止する。

(P)

言語環境をUTF-8に変更する。

KCCC0300T-I

テストデバッグを開始します。*** 1 ***

KCCC0301T-I

テストデバッグを終了します。*** 1 ***

KCCC0302T-E

テストデバッグを終了します。

KCCC0304T-E

拡張子が不正です。（*** 1 ***）

KCCC0305T-E

不正なファイル名です。（*** 1 ***）

KCCC0306T-E【PC】

不正なフォルダ名です。（*** 1 ***）

KCCC0307T-E

コマンドラインが不正です。文字列（*** 1 ***）

KCCC0308T-E

実行可能ファイルを指定してください。

KCCC0309T-E

TDコマンド格納ファイル名を指定してください。

KCCC0311T-E

ファイルのオープンに失敗しました。ファイル名（*** 1 ***）

KCCC0313T-E【UNIX】

不正なディレクトリ名です。（*** 1 ***）

KCCC0314T-E

プログラム情報ファイルを指定してください。

KCCC0315T-E

パラメタを指定してください。

KCCC0316T-E

操作種別を指定してください。

KCCC0317T-I

カバレージ情報の蓄積を終了します。

KCCC0318T-I

カバレージ情報の表示を終了します。

KCCC0319T-I

カバレージ情報の操作を終了します。

KCCC0320T-I

カウント情報の表示を終了します。

KCCC0329T-E

-Executeはオプション文字列の最後に指定してください。

KCCC0330T-E

コマンドファイルが重複しています。ファイル（*** 1 ***）

KCCC0331T-I

ファイルを対象にしません。

KCCC0333T-W【UNIX】

以降の文字列を無視します。 文字列（*** 1 ***）

KCCC0335T-E【UNIX】

カレントディレクトリのパスが取得できませんでした。

KCCC0336T-S【UNIX】

マルチスレッドのプログラムは扱えません。

KCCC0337T-E

-Inputオプションと-InputPathオプションは同時に指定できません。

KCCC0338T-E

-Inputオプションにファイル名が同一のファイルを複数指定することはできません。ファイル（*** 1 ***）

KCCC0339T-E【PC】

-InputPathで指定されたフォルダが存在しません。フォルダ（*** 1 ***）

KCCC0340T-E【PC】

-OutputPathで指定されたフォルダが存在しません。フォルダ（*** 1 ***）

KCCC0341T-E

-ListFileNameはファイル名だけを指定してください。（*** 1 ***）

KCCC0342T-E【UNIX】

-InputPathで指定されたディレクトリが存在しません。ディレクトリ（*** 1 ***）

KCCC0343T-E【UNIX】

-OutputPathで指定されたディレクトリが存在しません。ディレクトリ（*** 1 ***）

KCCC0500T-U

The message file is unusable.

要因

次の要因が考えられる。

（a）環境変数LANGにこのシステムで使用できない設定値が指定された。(Linux(IPF64)の場合)

（b）テストデバッガ，またはカバレージの実行に必要なメッセージファイルが使用できない。

(S)

テストデバッガ，またはカバレージの実行を中止する。

(P)

環境変数LANGに正しい設定値を指定する。(Linux(IPF64)の場合)

正しくインストールされているか確認する。

KCCC0508T-U【UNIX】

The LANG environment variable has an unusable value.

要因

次の要因が考えられる。

（a）環境変数LANGに使用できない設定値が指定された。

(S)

テストデバッガ，またはカバレージの実行を中止する。

(P)

環境変数LANGに正しい設定値を指定する。

KCCC0556T-U【UNIX】

実行可能ファイルの属性変更の初期化に失敗しました。

KCCC0557T-S【UNIX】

起動した実行可能ファイル名と，環境変数CBLTDEXECに指定された実行可能ファイル名が異なるためテストデバッグを終了します。

KCCC0558T-S【UNIX】

起動した実行可能ファイル名と，環境変数CBLTDEXECに指定された実行可能ファイル名が異なるためカバレージ情報の蓄積を終了します。

KCCC0559T-S【UNIX】

起動した実行可能ファイル名と，環境変数CBLTDEXECに指定された実行可能ファイル名が異なるためカウント情報の表示を終了します。

KCCC0560T-U【PC】

テストデバッガ，またはカバレージの初期化に失敗しました。

要因

テストデバッガ，またはカバレージが使用するライブラリの初期化に失敗した。

(S)

テストデバッガ，またはカバレージの実行を中止する。

(P)

正しくインストールされているか確認する。

7.2　KCCC1000T〜

KCCC1101T-W

SET FLOWコマンドが入力されていません。

KCCC1102T-W

フロー情報が蓄積されていません。

KCCC1103T-W

これより古いフロー情報は蓄積されていません。

KCCC1106T-E

翻訳単位修飾又はソース要素修飾を指定してください。

KCCC1107T-E

プログラム名のソース要素修飾を指定してください。

KCCC1108T-E

クラス名のソース要素修飾を指定してください。

KCCC1200T-I

ユーザプログラムの実行を開始しました。

KCCC1201T-I

ユーザプログラムの実行を終了しました。

KCCC1203T-I

ユーザプログラムのライブラリファイルがロードされました。ファイル（*** 1 ***）

要因

テストデバッグやカバレージ情報の蓄積・カウント情報の表示の対象とするライブラリファイルをロードした。

KCCC1204T-I【PC】

ユーザプログラムのライブラリファイルがアンロードされました。ファイル（*** 1 ***）

KCCC1205T-I

COBOLプログラムの実行を開始しました。*** 1 ***

KCCC1206T-I

COBOLプログラムの実行を終了しました。*** 1 ***

KCCC1207T-I

実行時エラーが発生しました。*** 1 ***

KCCC1208T-I

中断点です。*** 1 ***

KCCC1209T-I

COBOLプログラムが異常終了しました。

KCCC1210T-E【UNIX】

ファイルが未割り当てです。

KCCC1214T-I

トレースを開始します。*** 1 ***

KCCC1215T-I

通過点です。呼び出し順序番号（*** 1 ***）*** 2 ***

KCCC1216T-I

トレースを終了します。*** 1 ***

KCCC1217T-I

トレースを解除します。*** 1 ***

KCCC1220T-I

監視を開始します。*** 1 ***

KCCC1221T-I

監視条件が成立しました。*** 1 ***

KCCC1222T-I

監視を終了します。*** 1 ***

KCCC1223T-I

監視対象データのアドレス解決ができないため監視を開始しません。*** 1 ***

KCCC1224T-I

監視対象データが参照できなくなりました。*** 1 ***

KCCC1225T-I

監視条件が成立しています。*** 1 ***

KCCC1226T-I

テストデバッグを開始します。*** 1 ***

KCCC1227T-I

テストデバッグを終了します。*** 1 ***

KCCC1228T-I

DCシミュレーションを開始します。 文（*** 1 ***）通信記述名（*** 2 ***）*** 3 ***

KCCC1229T-I

DCシミュレーションを開始します。 文（*** 1 ***）*** 2 ***

KCCC1230T-E

プログラムが-TDInfでコンパイルされていないのでDCシミュレーションを実行しません。 文（*** 1 ***）通信記述名（*** 2 ***）*** 3 ***

KCCC1231T-E

プログラムが-TDInfでコンパイルされていないのでDCシミュレーションを実行しません。 文（*** 1 ***）*** 2 ***

KCCC1232T-I

ファイルシミュレーションを開始します。ファイル名（*** 1 ***）*** 2 ***

KCCC1233T-E

プログラムが-TDInfでコンパイルされていないのでファイルシミュレーションを実行しません。ファイル名（*** 1 ***）*** 2 ***

KCCC1234T-E

GO ENDコマンドの実行によりファイル終了条件となったファイルに対するファイルシミュレーションは実行しません。ファイル名（*** 1 ***）*** 2 ***

KCCC1235T-E

ファイルのオープン属性と入出力文の組み合わせが不正です。ファイル名（*** 1 ***）OPENMODEオペランド（*** 2 ***）文（*** 3 ***）*** 4 ***

KCCC1236T-I

CASEコマンドで指定されたステップ数を実行しました。

KCCC1237T-I

CASE（*** 1 ***）を実行します。

KCCC1238T-I

CASE（*** 1 ***）を終了します。

KCCC1239T-I

TESTコマンドの実行を開始します。

KCCC1240T-I

TESTコマンドの実行を終了します。

KCCC1241T-E

プログラム情報ファイルが不正のため，ファイルシミュレーションが実行できません。ファイル名（*** 1 ***）*** 2 ***

KCCC1242T-E

プログラム情報ファイルが不正のため，DCシミュレーションが実行できません。 文（*** 1 ***）通信記述名（*** 2 ***）*** 3 ***

KCCC1243T-E

プログラム情報ファイルが不正のため，DCシミュレーションが実行できません。 文（*** 1 ***）*** 2 ***

KCCC1244T-E

ファイルは既に開かれています。ファイル名（*** 1 ***）*** 2 ***

KCCC1245T-I

主プログラムシミュレーションを開始します。

KCCC1246T-E

主プログラムシミュレーションは指定できません。（*** 1 ***）

要因

-SimMainコンパイラオプションが指定されていないプログラムにSIMULATE MAIN TDコマンドを指定した。

(S)

該当TDコマンドの実行を中止する。

(P)

-SimMainコンパイラオプションを指定して再度コンパイルした後，SIMULATE MAIN TDコマンドを指定する。

KCCC1247T-E

実行するプログラムと主プログラムシミュレーション指定が一致していません。

要因

-SimMainコンパイラオプションに指定したプログラムと異なるプログラムをSIMULATE MAIN TDコマンドに指定した。

(S)

該当TDコマンドの実行を中止する。

(P)

-SimMainコンパイラオプションに指定したプログラムを指定して再度SIMULATE MAIN TDコマンドを指定する。

KCCC1248T-E

入口名がありません。入口名（*** 1 ***）

KCCC1249T-E

主プログラムシミュレーションを設定してください。

KCCC1250T-I

副プログラムシミュレーションを開始します。 プログラム名（*** 1 ***）*** 2 ***

KCCC1251T-E

呼び出し元のプログラムが-TDInfでコンパイルされていないか，又は再帰属性のプログラムが自プログラムを呼び出しているため副プログラムシミュレーションを実行しません。 プログラム名（*** 1 ***）

KCCC1252T-E

プログラム情報ファイルが不正のため，副プログラムシミュレーションが実行できません。プログラム名（*** 1 ***）

KCCC1253T-E

プログラムからの連動実行時は，主プログラムシミュレーションはできません。

KCCC1254T-E

データコミュニケーション機能で用いる文を含むプログラムがテストデバッグの対象に指定されていないため，DCシミュレーションを実行できません。 文（*** 1 ***）通信記述名（*** 2 ***）*** 3 ***

KCCC1255T-E

データコミュニケーション機能で用いる文を含むプログラムがテストデバッグの対象に指定されていないため，DCシミュレーションを実行できません。 文（*** 1 ***）*** 2 ***

KCCC1256T-E

入出力文を含むプログラムがテストデバッグの対象に指定されていないため，ファイルシミュレーションを実行できません。ファイル名（*** 1 ***）*** 2 ***

KCCC1301T-I【PC】

割り込み中断です。

KCCC1302T-I【PC】

割り込み中断です。

KCCC1303T-I

割り込み中断です。*** 1 ***

7.3　KCCC2000T〜

KCCC2003T-W

バイト数が11264バイトを超えている行が見つかりました。11264バイトまでを有効とします。

KCCC2004T-E

ファイル名を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2005T-E

不当な文字列が指定されています。文字列（*** 1 ***）

KCCC2006T-E

TDコマンドの途中で入力文字列が終了しています。

KCCC2008T-E

スキップ回数の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2009T-E

カウンタ変数の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2010T-E

#INCLUDEコマンドが途中で終了しています。

KCCC2011T-E

添字の範囲指定と部分参照が同時に指定されています。

KCCC2012T-E

クラス要素の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2015T-E

クラス名指定の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2017T-E

関数要素又は関数名指定の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2018T-E

条件式の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2021T-E【PC】

OLEプロパティ指定の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2023T-E

文番号指定の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2024T-E

手続き名指定の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2025T-E

入口出口中断指定の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2026T-E

入口中断指定の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2027T-E

出口中断指定の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2031T-E

トレース表示の開始指定の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2032T-E

トレース表示の終了指定の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2033T-E

ステップ数の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2034T-E

蓄積数の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2035T-E

実行結果出力先の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2036T-E

代入値の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2037T-E

データ名の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2042T-E

入出力文の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2043T-E

テストケースの構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2044T-E

ケース識別子の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2045T-E

ケース条件の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2046T-E

TDコマンド格納ファイルを正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2047T-E

必須オペランドを指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2048T-E

中断指定子の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2049T-E

監視識別子の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2050T-E

データ名の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2051T-E

パラメタの構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2052T-E

構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2053T-E

整数定数が18けたを超えています。文字列（*** 1 ***）

KCCC2054T-E

小数点を持つ数字定数が18けたを超えています。文字列（*** 1 ***）

KCCC2055T-E

浮動小数点定数の仮数部が16けたを超えているか，又は指数部が2けたを超えています。文字列（*** 1 ***）

KCCC2056T-E

翻訳単位修飾又はソース要素修飾指定の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2057T-E

ENDIFがありません。

KCCC2058T-E

ENDDOがありません。

KCCC2060T-E

ケースコード設定の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2061T-E

反復回数の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2062T-E

ENDREPEATがありません。

KCCC2063T-E

ENDSELECTがありません。

KCCC2064T-E

ENDTESTがありません。

KCCC2065T-E

ENDCASEがありません。

KCCC2066T-E

ENDSIMULATEがありません。

KCCC2067T-E

ファイル名の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2068T-E

OPENMODEオペランドの構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2069T-E

記号名の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2070T-E

記号名構造定義指定の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2071T-E

通信記述名の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2072T-E

操作文種別の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2073T-E

レベル番号のけた数が2けたを超えています。文字列（*** 1 ***）

KCCC2074T-E

レベル番号に指定できる値は，01から49までです。文字列（*** 1 ***）

KCCC2075T-E

オブジェクト参照の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2076T-E

指定の途中で入力文字列が終了しています。

KCCC2077T-W

入力文字列は，11264バイトを超えて指定はできません。11264バイトまでを有効とします。

KCCC2080T-E

指定された文字列内に有効な文字列がありません。

KCCC2081T-E

添字の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2082T-E

ログ出力ファイルの構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2083T-E【UNIX】

装置名の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2084T-E【UNIX】

ファイル名の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2085T-E【UNIX】

UNIXコマンドの構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2086T-E

整数定数が38けたを超えています。文字列（*** 1 ***）

KCCC2087T-E

小数点を持つ数字定数が38けたを超えています。文字列（*** 1 ***）

KCCC2088T-E

領域長の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2402T-E

（*** 1 ***）の直前までを無効とします。

KCCC2403T-E

入力文字列の最後までを無効とします。

KCCC2501T-E

バッチモードで指定できるTDコマンドを入力してください。TDコマンド（*** 1 ***）

KCCC2502T-E【PC】

GUIモードで指定できるTDコマンドを入力してください。TDコマンド（*** 1 ***）

KCCC2503T-E

IFコマンドのTDコマンド群に指定できるTDコマンドを入力してください。TDコマンド（*** 1 ***）

KCCC2504T-E

SET BREAKまたはSET WATCHコマンドのTDコマンド群に指定できるTDコマンドを入力してください。TDコマンド（*** 1 ***）

KCCC2505T-E

文番号を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2506T-W

プログラム名は*** 1 ***バイトまでを有効とします。有効文字列（*** 2 ***）

KCCC2507T-E

文識別子の範囲指定を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2508T-E

指定可能なけた数を超えています。文字列（*** 1 ***）最大けた数（*** 2 ***）

KCCC2509T-E

カウンタ変数を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2510T-E

監視識別子を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2511T-W

データ名は*** 1 ***文字までを有効とします。有効文字列（*** 2 ***）

KCCC2512T-W

手続き名は*** 1 ***文字までを有効とします。有効文字列（*** 2 ***）

KCCC2513T-E

添字の次元数が7次元を超えています。文字列（*** 1 ***）

KCCC2514T-E

プログラム名の構文を確認してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2515T-E

手続き名の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2516T-E

データ名の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2517T-E

データ名修飾の個数が49個を超えています。データ名（*** 1 ***）

KCCC2518T-E

英数字定数の長さが0です。

KCCC2519T-W

英数字定数は*** 1 ***バイトまでを有効とします。有効文字列（*** 2 ***）

KCCC2520T-E

日本語文字定数の長さが0です。

KCCC2521T-W

日本語文字定数は160文字までを有効とします。有効文字列（*** 1 ***）

KCCC2522T-E

日本語文字定数中に1バイト文字が含まれています。

KCCC2523T-E

16進英数字定数の中に，0〜9，A〜F以外の文字があります。

KCCC2524T-E

拡張16進定数の中に，0〜9，A〜F以外の文字があります。

KCCC2525T-E

16進日本語文字定数の中に，0〜9，A〜F以外の文字があります。

KCCC2526T-E

16進数字定数の中に，0〜9，A〜F以外の文字があります。

KCCC2527T-E

16進英数字定数の長さが0です。

KCCC2528T-E

拡張16進定数の長さが0です。

KCCC2529T-E

16進日本語文字定数の長さが0です。

KCCC2530T-E

16進数字定数の長さが0です。

KCCC2531T-W

16進英数字定数は160バイトまでを有効とします。有効文字列（*** 1 ***）

KCCC2532T-W

拡張16進定数は160バイトまでを有効とします。有効文字列（*** 1 ***）

KCCC2533T-W

16進日本語文字定数は160バイトまでを有効とします。有効文字列（*** 1 ***）

KCCC2534T-W

16進数字定数は8バイトまでを有効とします。有効文字列（*** 1 ***）

KCCC2535T-E

16進日本語文字定数のけた数が4の倍数ではありません。

KCCC2536T-E

拡張16進定数のけた数が奇数です。

KCCC2537T-E

16進英数字定数のけた数が奇数です。

KCCC2538T-E

ブール定数の中に，0と1以外の文字があります。

KCCC2539T-E

ブール定数の長さが0です。

KCCC2540T-W

ブール定数は160バイトまでを有効とします。有効文字列（*** 1 ***）

KCCC2541T-W

TDコマンド群中の以降のTDコマンドは実行されません。

KCCC2542T-E

指定可能な値より，小さな値が指定されています。文字列（*** 1 ***）制限値（*** 2 ***）

KCCC2543T-E

指定可能な値より，大きな値が指定されています。文字列（*** 1 ***）制限値（*** 2 ***）

KCCC2544T-E

0が指定されています。文字列（*** 1 ***）

KCCC2545T-E

*** 1 ***コマンドを無効とします。

KCCC2546T-E

添字の範囲指定を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2547T-E

REPEATコマンドとそれ以外のTDコマンドが混在しています。

KCCC2548T-E

SIMULATE DCコマンドのTDコマンド群に指定できるTDコマンドを入力してください。TDコマンド（*** 1 ***）

KCCC2549T-E

REPEATコマンドのTDコマンド群に指定できるTDコマンドを入力してください。TDコマンド（*** 1 ***）

KCCC2550T-E

SIMULATE FILEコマンドのTDコマンド群に入力してください。TDコマンド（*** 1 ***）

KCCC2551T-E

CASEコマンドのTDコマンド群に指定できるTDコマンドを入力してください。TDコマンド（*** 1 ***）

KCCC2552T-E

*** 1 ***の構文を確認してください。文字列（*** 2 ***）

KCCC2553T-W

*** 1 ***は*** 2 ***バイトまでを有効とします。有効文字列（*** 3 ***）

KCCC2554T-W

通信記述名は*** 1 ***文字までを有効とします。有効文字列（*** 2 ***）

KCCC2555T-E

通信記述名を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2556T-E

ケース識別子を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2557T-E

記号名を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2558T-W

ファイル名は*** 1 ***文字までを有効とします。有効文字列（*** 2 ***）

KCCC2559T-E

ファイル名を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2560T-E

RECORDオペランドに同一の記号名が指定されています。(*** 1 ***)

KCCC2561T-E

カウンタ変数と同一の記号名が指定されています。（*** 1 ***）

KCCC2562T-E

RECORDオペランドが指定されていません。（*** 1 ***）

KCCC2563T-E

レベル番号1の記号名を指定してください。（*** 1 ***）

KCCC2564T-E

同一の記号名が既に指定されています。（*** 1 ***）

KCCC2565T-E

RECORDオペランドに指定されていない記号名です。（*** 1 ***）

KCCC2566T-E

USINGオペランドに同一の記号名が指定されています。（*** 1 ***）

KCCC2567T-E

RETURNINGオペランドに同一の記号名が指定されています。（*** 1 ***）

KCCC2568T-E

USINGオペランドまたはRETURNINGオペランドが指定されていません。（*** 1 ***）

KCCC2569T-E

USINGオペランドまたはRETURNINGオペランドに指定されていない記号名です。（*** 1 ***）

KCCC2570T-E

SIMULATE MAINコマンドを除いたSIMULATEコマンドのTDコマンド群に入力してください。TDコマンド（*** 1 ***）

KCCC2574T-E

REPEATコマンドとREPEAT以外のTDコマンドが混在しています。

KCCC2575T-E

SELECTコマンドのTDコマンド群に指定できるTDコマンドを入力してください。TDコマンド（*** 1 ***）

KCCC2576T-E

SELECTコマンドとSELECT以外のTDコマンドが混在しています。

KCCC2577T-E

CASEコマンドを入力してください。TDコマンド（*** 1 ***）

KCCC2578T-E

CASEコマンドのTDコマンド群に入力してください。TDコマンド（*** 1 ***）

KCCC2579T-W

プログラム名は*** 1 ***文字までを有効とします。有効文字列（*** 2 ***）

KCCC2580T-W

*** 1 ***は*** 2 ***文字までを有効とします。有効文字列（*** 3 ***）

KCCC2581T-E

クラス名の構文を確認してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2582T-W

クラス名は*** 1 ***バイトまでを有効とします。有効文字列（*** 2 ***）

KCCC2583T-W

クラス名は*** 1 ***文字までを有効とします。有効文字列（*** 2 ***）

KCCC2584T-E

メソッド名の構文を確認してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2585T-W

メソッド名は*** 1 ***バイトまでを有効とします。有効文字列（*** 2 ***）

KCCC2586T-W

メソッド名は*** 1 ***文字までを有効とします。有効文字列（*** 2 ***）

KCCC2587T-E

SIMULATE MAINコマンドのTDコマンド群に指定できるTDコマンドを入力してください。TDコマンド（*** 1 ***）

KCCC2588T-E

SIMULATE SUBコマンドのTDコマンド群に指定できるTDコマンドを入力してください。TDコマンド（*** 1 ***）

KCCC2589T-E

SIMULATE FILEコマンドのTDコマンド群に指定できるTDコマンドを入力してください。TDコマンド（*** 1 ***）

KCCC2592T-E

主プログラムシミュレーション開始時なのでPARAMETERオペランドを無視します。

KCCC2593T-E

入口または出口の中断点に，クラス名/#FACTORYおよびクラス名/#OBJECTは指定できません。

KCCC2594T-E

TDコマンド群のネストの制限値（128）を超えています。

KCCC2595T-E【UNIX】

ラインモードで指定できるTDコマンドを入力してください。TDコマンド（*** 1 ***）

KCCC2596T-E【PC】

このシステムのテストデバッガで指定できるTDコマンドを入力してください。TDコマンド（*** 1 ***）

KCCC2597T-E【UNIX】

このシステムのテストデバッガで指定できるTDコマンドを入力してください。TDコマンド（*** 1 ***）

KCCC2598T-E【UNIX】

装置名の構文を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC2599T-W【UNIX】

装置名は*** 1 ***文字までを有効とします。有効文字列（*** 2 ***）

KCCC2601T-E【UNIX】

ラインモードで指定できるTDコマンドを入力してください。TDコマンド（*** 1 ***）

KCCC2602T-E

英数字定数の長さが8191バイトを超えています。文字列（*** 1 ***）

7.4　KCCC3000T〜

KCCC3001T-E

送り出し側作用対象と受け取り側作用対象の長さが不一致です。データ名（*** 1 ***）（*** 2 ***）

KCCC3002T-E

左辺と右辺のデータの長さが不一致です。データ名（*** 1 ***）（*** 2 ***）

KCCC3003T-E

ブール項目の条件式の演算子は=あるいはNOT=を指定してください。データ名（*** 1 ***）（*** 2 ***）

KCCC3004T-W

DEPENDING ON指定の制御変数の値が不正です。表を参照する際の繰り返し回数を0に仮定します。可変反復データ名（*** 1 ***）

KCCC3005T-E

最大反復回数を超えている添字が指定されています。データ名（*** 1 ***）最大反復回数（*** 2 ***）

KCCC3006T-E

部分参照の最左端文字位置がデータ長を超えています。データ名（*** 1 ***）データ長（*** 2 ***）

KCCC3007T-E

部分参照の長さがデータ長を超えています。データ名（*** 1 ***）データ長（*** 2 ***）

KCCC3008T-W

DEPENDING ON指定の制御変数の値が最大反復回数を超えています。表を参照する際の繰り返し回数を最大反復回数に仮定します。可変反復データ名（*** 1 ***）最大反復回数（*** 2 ***）

KCCC3009T-E【PC】

指定されたOLEオブジェクトにはプロパティがありません。

KCCC3010T-E【PC】

引数を持つOLEプロパティの値は表示しません。

KCCC3011T-E

代入不可能な組み合わせです。データ名（*** 1 ***）（*** 2 ***）

KCCC3012T-E

翻訳時に最適化オプションが指定されているため更新できません。データ名（*** 1 ***）

KCCC3013T-E

比較不可能な組み合わせです。データ名（*** 1 ***）（*** 2 ***）

KCCC3014T-E

翻訳時に最適化オプションが指定されているため参照できません。データ名（*** 1 ***）

KCCC3015T-E

現在参照できません。データ名（*** 1 ***）

KCCC3016T-E

他の表に割り当てた指標名が指定されています。データ名（*** 1 ***）

KCCC3017T-I

値の長さが0です。

KCCC3018T-E

データ長が0のため処理ができません。データ名（*** 1 ***）

KCCC3019T-E

データ監視不可能な組み合わせです。データ名（*** 1 ***）（*** 2 ***）

KCCC3020T-E

左辺と右辺の符号系が異なるため比較できません。データ名（*** 1 ***）（*** 2 ***）

KCCC3021T-W

添字の値が制御変数の値を超えています。データ名（*** 1 ***）制御変数の値（*** 2 ***）

KCCC3022T-W

データ長が最大データ長を超えています。最大データ長を仮定します。データ名（*** 1 ***）最大データ長（*** 2 ***）

KCCC3023T-E

日本語集団項目，日本語項目または日本語編集項目に対する拡張16進定数長は4の倍数にしてください。データ名（*** 1 ***）（*** 2 ***）

KCCC3024T-E

指標名に対する定数長は10けた以内にしてください。データ名（*** 1 ***）（*** 2 ***）

KCCC3025T-W

部分参照の最左端文字位置が現在のデータ長を超えています。データ名（*** 1 ***）データ長（*** 2 ***）

KCCC3026T-W

部分参照の長さが現在のデータ長を超えています。データ名（*** 1 ***）データ長（*** 2 ***）

KCCC3027T-E

添字の値が不正です。データ名（*** 1 ***）

KCCC3028T-E

部分参照の最左端文字位置の内容が不正です。データ名（*** 1 ***）

KCCC3029T-E

部分参照の長さの値が不正です。データ名（*** 1 ***）

KCCC3030T-E

繰り返し数が不正です。データ名（*** 1 ***）

KCCC3031T-E

繰り返し数が最大反復回数を超えています。データ名（*** 1 ***）最大反復回数（*** 2 ***）

KCCC3033T-E

現在参照できません。クラス名（*** 1 ***）

KCCC3034T-E【PC】

OLEオブジェクト参照データ項目の条件式の演算子は=あるいはNOT=を指定してください。データ名（*** 1 ***）（*** 2 ***）

KCCC3035T-E【PC】

バリアントデータ項目の条件式の演算子は=あるいはNOT=を指定してください。データ名（*** 1 ***）（*** 2 ***）

KCCC3036T-E

オブジェクト参照データ項目の条件式の演算子は=あるいはNOT=を指定してください。データ名（*** 1 ***）（*** 2 ***）

KCCC3037T-E

SELFまたはEXCEPTION-OBJECTの条件式の演算子は=あるいはNOT=を指定してください。データ名（*** 1 ***）（*** 2 ***）

KCCC3038T-W

ファクトリ定義またはインスタンス定義のデータでないためSINGLEINSTANCEオペランドを無視します。データ名（*** 1 ***）

KCCC3040T-E

整数定数が18けたを超えています。文字列（*** 1 ***）

KCCC3041T-E

小数点を持つ数字定数が18けたを超えています。文字列（*** 1 ***）

KCCC3042T-W

英数字定数は*** 1 ***バイトまでを有効とします。有効文字列（*** 2 ***）

KCCC3202T-E

#INCLUDEで指定されたファイル名が重複しています。ファイル（*** 1 ***）

KCCC3203T-E

ユーザプログラムの実行前に指定できるTDコマンドを入力してください。TDコマンド（*** 1 ***）

KCCC3204T-E

ユーザプログラム実行後に指定できるTDコマンドを入力してください。TDコマンド（*** 1 ***）

KCCC3205T-E

指定された文番号又は手続き名からの実行再開はできません。

KCCC3206T-W

ユーザプログラムからの連動実行時はPARAMETERオペランドを無視します。

KCCC3207T-W

ユーザプログラム実行開始時のためSTATEMENT及びPARAGRAPHオペランドを無視します。

KCCC3208T-W

ユーザプログラム中断時の実行再開のため，PARAMETERオペランドを無視します。

KCCC3209T-E

文番号又は手続き名からの実行再開ができない中断状態です。

KCCC3210T-E【PC】

OLEオブジェクト参照データ項目を指定してください。データ名（*** 1 ***）

KCCC3211T-E

英字項目／英数字項目／日本語項目／集団項目を指定してください。データ名（*** 1 ***）

KCCC3212T-E

添字付けができないデータ名です。データ名（*** 1 ***）

KCCC3213T-E

部分参照ができないデータ名です。データ名（*** 1 ***）

KCCC3214T-E

添字の次元数を合わせてください。データ名（*** 1 ***）

KCCC3215T-E

添字として指定できないデータ名です。データ名（*** 1 ***）

KCCC3216T-E

部分参照の最左端文字位置として指定できないデータ名です。データ名（*** 1 ***）

KCCC3217T-E

部分参照の長さとして指定できないデータ名です。データ名（*** 1 ***）

KCCC3218T-E

開始位置と終了位置には，異なる位置を指定してください。

KCCC3219T-E

添字付けが必要なデータ名です。データ名（*** 1 ***）

KCCC3220T-E

ファイル名を正しく指定してください。文字列（*** 1 ***）

KCCC3221T-E

ファイルの形式が不正です。ファイル（*** 1 ***）

KCCC3222T-E

オブジェクト参照データ項目を指定してください。データ名（*** 1 ***）

KCCC3223T-E

指定された文又は手続きからの実行再開はできません。

KCCC3224T-E

実行再開ができない中断状態です。

KCCC3225T-E【PC】

マルチスレッドのプログラムではOLEオブジェクトのOLEプロパティは表示できません。

KCCC3250T-W

これより構文チェックだけを行います。

KCCC3251T-E

マルチスレッドのプログラムでは使用できないTDコマンド又はオペランドが指定されています。

KCCC3252T-I

CASE（*** 1 ***）は実行対象ではありません。

KCCC3253T-E

入出力文実行時に実行できないTDコマンドです。入出力文(*** 1 ***) TDコマンド(*** 2 ***) ファイル名(*** 3 ***)

KCCC3254T-E

AT ENDまたはUSE ERROR指定がないためGO ENDコマンドを無視します。

KCCC3255T-E

INVALID KEYまたはUSE ERROR指定がないためGO INVALIDコマンドを無視します。

KCCC3256T-E

AT EOP指定がないためGO EOPコマンドを無視します。

KCCC3257T-E

USE ERROR指定がないためGO ERRORコマンドを無視します。

KCCC3258T-E

ユーザプログラム中断時の実行再開のため，COVERAGEオペランドを無視します。

KCCC3259T-E

SIMULATE FILEコマンドの指定とSELECTコマンドのACTIONオペランドの指定が矛盾しているため，SELECTコマンドは実行されません。

KCCC3260T-E

ファイル名が存在しません。ファイル名（*** 1 ***）

KCCC3261T-E

整列／併合用ファイルのためシミュレーション指定できません。ファイル名（*** 1 ***）

KCCC3262T-E

記号名に対応するデータ名がありません。記号名（*** 1 ***）

KCCC3263T-E

アドレス名を指定してください。（*** 1 ***）

KCCC3268T-E【PC】

ユーザプログラムの実行の開始はできません。 TDコマンド(*** 1 ***)

要因

実行可能ファイルを指定しないでプログラムの実行を開始した。

(S)

該当TDコマンドの実行を中止する。

(P)

実行可能ファイルを指定して再度プログラムの実行を開始する。

KCCC3269T-E

クラス名*** 1 ***のスーパクラスではないか，データが定義されていないため参照できないクラスです。クラス名（*** 2 ***）

KCCC3270T-E

指定されたデータ名はオブジェクト中に見つかりません。データ名（*** 1 ***）

KCCC3277T-E

アドレスデータ項目またはポインタ項目を指定してください。（*** 1 ***）

KCCC3278T-E

アドレス名，アドレスデータ項目またはポインタ項目を指定してください。（*** 1 ***）

KCCC3279T-E

指標名，アドレス名または動的長基本項目は指定できません。データ名（*** 1 ***）

KCCC3280T-E

バイト境界に調整されていないブール項目は指定できません。データ名（*** 1 ***）

KCCC3300T-W

翻訳単位名が複数存在します。*** 1 *** 内の翻訳単位名を仮定します。翻訳単位名（*** 2 ***）

KCCC3301T-W

同一名称のプログラムが複数存在します。*** 1 *** 内のプログラムを仮定します。プログラム名（*** 2 ***）

KCCC3302T-E

存在する文番号を指定してください。文番号（*** 1 ***）

KCCC3303T-W

文番号を仮定します。文番号（*** 1 ***）

KCCC3304T-E

手続き名が多重定義です。手続き名（*** 1 ***）

KCCC3305T-E

手続き名がありません。手続き名（*** 1 ***）

KCCC3306T-E

データ名がありません。データ名（*** 1 ***）

KCCC3307T-E

データ名が多重定義です。データ名（*** 1 ***）

KCCC3308T-E

参照又は更新ができません。データ名（*** 1 ***）

KCCC3309T-E

文番号がありません。

KCCC3310T-E

翻訳単位のプログラムがありません。プログラム名（*** 1 ***）

KCCC3311T-E

プログラムがありません。プログラム名（*** 1 ***）

KCCC3312T-E

文識別子の範囲指定が矛盾しています。

KCCC3313T-E

指定された範囲に文番号はありません。文番号（*** 1 ***）（*** 2 ***）

KCCC3314T-W

同一名称のメソッドが複数存在します。*** 1 *** 内のメソッドを仮定します。メソッド名（*** 2 ***）

KCCC3315T-W

同一名称の利用者定義関数が複数存在します。*** 1 *** 内の利用者定義関数を仮定します。関数名（*** 2 ***）

KCCC3317T-E

クラスがありません。クラス名（*** 1 ***）

KCCC3318T-E

利用者定義関数がありません。関数名（*** 1 ***）

KCCC3320T-E

メソッドがありません。メソッド名（*** 1 ***）

KCCC3321T-E

利用者定義関数がありません。関数名（*** 1 ***）

KCCC3323T-E

入口名がありません。入口名（*** 1 ***）

KCCC3324T-I

中断点は設定されていません。

KCCC3325T-I

プログラムは実行されていません。

KCCC3326T-I

＜中断点＞呼び出し順序番号（*** 1 ***）*** 2 ***

KCCC3400T-I

カバレージ情報の表示を中止します。

KCCC3402T-I

カバレージ情報のマージを中止します。

KCCC3403T-I

カウント情報の表示を中止します。

KCCC3404T-E

不正なプログラム情報ファイル名です。ファイル（*** 1 ***）

KCCC3405T-I

カバレージ情報の蓄積を行いました。翻訳単位名(*** 1 ***) ファイル（*** 2 ***）

KCCC3406T-I

修正によるソース要素の差分はありません。翻訳単位名(*** 1 ***) ファイル（*** 2 ***）

KCCC3407T-I

差分カバレージ率を0%にします。ファイル（*** 1 ***）

KCCC3408T-I

差分情報を消去します。ファイル（*** 1 ***）

KCCC3409T-I

カバレージ率を0%にします。ファイル（*** 1 ***）

KCCC3412T-W

マージ入力ファイルのテスト回数が0回です。マージ入力対象から外します。翻訳単位名（*** 1 ***） ファイル（*** 2 ***）

KCCC3415T-E

カバレージ情報蓄積の対象となる翻訳単位が存在しません。カバレージ情報の蓄積を中止します。

KCCC3416T-E

カウント情報表示の対象となる翻訳単位が存在しません。カウント情報の表示を中止します。

KCCC3417T-E

カバレージ情報表示の対象となるソース要素が存在しません。カバレージ情報表示の対象から外します。ファイル（*** 1 ***）

KCCC3418T-E

マージ先ファイルにマージの対象となるソース要素が存在しません。ファイル（*** 1 ***）

KCCC3419T-E

マージ先ファイルに指定したファイルがマージ入力ファイルとしても指定されています。マージ入力ファイルの対象から外します。ファイル（*** 1 ***）

KCCC3420T-I

カバレージ情報をマージしました。ファイル（*** 1 ***）

KCCC3421T-E

マージ入力ファイルにマージの対象となるソース要素が存在しません。マージ入力ファイルの対象から外します。ファイル（*** 1 ***）

KCCC3422T-E

マージ先ファイルとの対応がとれません。マージ入力ファイルの対象から外します。ファイル（*** 1 ***）

KCCC3427T-I

カバレージ情報リストを出力しました。ファイル（*** 1 ***）

KCCC3428T-I

カウント情報リストを出力しました。ファイル（*** 1 ***）

KCCC3429T-E

カバレージ情報操作の対象となるソース要素が存在しません。カバレージ情報操作の対象から外します。ファイル（*** 1 ***）

KCCC3430T-E

プログラム情報ファイルがほかのプログラムで更新されたため，書き込みを行いません。ファイル（*** 1 ***）

KCCC3431T-I

プログラム情報ファイルの書き込みを行いません。

KCCC3433T-E

連絡節で定義したLIMIT指定のない動的長基本項目に代入できません。データ名（*** 1 ***）

KCCC3434T-E

ユーザプログラムの実行前に部分参照ができないデータ名です。データ名（*** 1 ***）

KCCC3435T-I

カバレージ統計情報CSVファイルを出力しました。ファイル（*** 1 ***）

KCCC3436T-I【PC】

ソースカバレージ情報CSVファイルを出力しました。出力先フォルダ（*** 1 ***）

KCCC3437T-I【UNIX】

ソースカバレージ情報CSVファイルを出力しました。出力先ディレクトリ（*** 1 ***）

7.5　KCCC4000T〜

KCCC4000T-E

メモリ不足が発生しました。

KCCC4001T-S

COBOL実行時ライブラリが不正です。環境を確認してください。

要因

実行時ライブラリが不正である。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

実行環境を確認する。

KCCC4002T-S

メモリ不足が発生しました。

要因

テストデバッガの実行に必要なメモリが不足した。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

ほかのアプリケーションを終了した後，テストデバッガを再起動する。

KCCC4003T-S

スレッド数が上限値の2147483647を超えました。

要因

実行しているプログラムのスレッドの数が上限値を超えた。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

上限値を超えない範囲でテストデバッガを使用する。

KCCC4004T-S

プログラムの呼び出し回数が上限値の2147483647を超えました。

要因

実行しているプログラムの呼び出し回数が上限値を超えた。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

上限値を超えない範囲でテストデバッガを使用する。

KCCC4005T-S

メモリ不足が発生しました。

要因

テストデバッガの実行に必要なメモリが不足した。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

ほかのアプリケーションを終了後，テストデバッガを再起動する。

KCCC4100T-S【PC】

システムエラーが発生しました。エラーコード（001）詳細コード（*** 1 ***）

要因

ユーザプログラムの制御ができなくなった。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

詳細コードを調査し，テストデバッガの実行環境を確認する。

KCCC4101T-S【PC】

システムエラーが発生しました。エラーコード（002）詳細コード（*** 1 ***）

要因

ユーザプログラムの制御ができなくなった。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

詳細コードを調査し，テストデバッガの実行環境を確認する。

KCCC4102T-S【PC】

システムエラーが発生しました。エラーコード（003）詳細コード（*** 1 ***）

要因

ユーザプログラムの制御ができなくなった。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

詳細コードを調査し，テストデバッガの実行環境を確認する。

KCCC4103T-S【PC】

システムエラーが発生しました。エラーコード（004）詳細コード（*** 1 ***）

要因

ユーザプログラムの制御ができなくなった。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

詳細コードを調査し，テストデバッガの実行環境を確認する。

KCCC4104T-S【PC】

システムエラーが発生しました。エラーコード（005）詳細コード（*** 1 ***）

要因

ユーザプログラムの制御ができなくなった。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

詳細コードを調査し，テストデバッガの実行環境を確認する。

KCCC4105T-S【PC】

ユーザプログラムとの接続に失敗しました。エラーコード（006）詳細コード（*** 1 ***）

要因

ユーザプログラムからの連動実行を行う時に，ユーザプログラムとの接続に失敗した。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

詳細コードを調査し，テストデバッガの実行環境を確認する。

KCCC4106T-S【PC】

システムエラーが発生しました。エラーコード（007）詳細コード（*** 1 ***）

要因

ユーザプログラムの制御ができなくなった。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

詳細コードを調査し，テストデバッガの実行環境を確認する。

KCCC4108T-S【PC】

システムエラーが発生しました。エラーコード（009）詳細コード（*** 1 ***）

要因

ユーザプログラムの制御ができなくなった。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

詳細コードを調査し，テストデバッガの実行環境を確認する。

KCCC4109T-S【PC】

システムエラーが発生しました。エラーコード（010）詳細コード（*** 1 ***）

要因

ユーザプログラムの制御ができなくなった。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

詳細コードを調査し，テストデバッガの実行環境を確認する。

KCCC4150T-S【UNIX】

システムエラーが発生しました。エラーコード（*** 1 ***）詳細コード（*** 2 ***）

要因

ユーザプログラムの制御ができなくなった。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

詳細コードを調査し，テストデバッガの実行環境を確認する。

KCCC4151T-U【UNIX】

実行可能ファイルからの情報取得に失敗しました。

要因

実行可能ファイルからの情報取得に失敗した。

(S)

テストデバッガ，またはカバレージの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC4152T-U【UNIX】

実行可能ファイルからの情報取得に失敗しました。

要因

実行可能ファイルからの情報取得に失敗した。

(S)

テストデバッガ，またはカバレージの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC4160T-S【UNIX】

テンポラリファイルの作成に失敗したため，処理を中止します。

要因

ファイル作成時にエラーが発生した。

(S)

テストデバッガ，またはカバレージの実行を中止する。

(O)

当社保守員に連絡する。

KCCC4200T-S

ユーザプログラムの実行可能ファイル又はライブラリファイルのオープンに失敗しました。ファイル（*** 1 ***）詳細コード（*** 2 ***）

要因

実行形式のファイルのオープンに失敗した。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

実行形式のファイルを確認する。

KCCC4201T-E【PC】

ユーザプログラムの実行可能ファイル又はライブラリファイルの形式が不正なため，対象としません。ファイル（*** 1 ***）詳細コード（*** 2 ***）

KCCC4202T-E

ユーザプログラムの実行可能ファイル又はライブラリファイルはこのシステムで扱えないファイル形式です。ファイル（*** 1 ***）

KCCC4203T-E

ユーザプログラムの実行可能ファイル又はライブラリファイルは，同一のファイルを複数指定することができません。ファイル（*** 1 ***）

KCCC4205T-S

COBOL実行時ライブラリが不正です。環境を確認してください。

要因

実行時ライブラリが不正である。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

実行環境を確認する。

KCCC4207T-E

ユーザプログラムの実行可能ファイル又はライブラリファイルが存在しません。ファイル（*** 1 ***）

KCCC4208T-E

ユーザプログラムの実行可能ファイル又はライブラリファイルのアクセスが拒否されました。ファイル（*** 1 ***）

KCCC4209T-E

ユーザプログラムの実行可能ファイル又はライブラリファイルがほかで使用中のためオープンできません。ファイル（*** 1 ***）

KCCC4211T-E

ユーザプログラムの実行に必要なライブラリファイルが見付かりません。

KCCC4212T-E

ユーザプログラムの起動に失敗しました。詳細コード（*** 1 ***）

KCCC4215T-S【UNIX】

ファイルは実行できません。ファイル（*** 1 ***）

KCCC4216T-S【UNIX】

ユーザプログラムの実行可能ファイル又はライブラリファイルの形式が不正です。ファイル（*** 1 ***）

要因

次の要因が考えられる。

（a）-Libraryオプションにライブラリファイルでないファイルが指定されている。

（b）-Executeオプションに実行可能ファイルでないファイルが指定されている。

（c）ライブラリファイル，または実行可能ファイルが壊れている。

(S)

コマンドの実行を中止する。

(P)

-Libraryオプション，-Executeオプションに正しいファイルを指定してテストデバッガ，またはカバレージを再実行する。

KCCC4217T-E【UNIX】

実行可能ファイルが共用ライブラリのテストデバッグ，カバレージ情報の蓄積，カウント情報の表示を可能に設定されていないため，共用ライブラリは対象としません。

KCCC4218T-S【UNIX】

プログラムからの連動実行時のテストデバッグ，カバレージ情報の蓄積，カウント情報の表示ができないプログラムです。

KCCC4250T-E

ユーザプログラムに同じ名前の実行可能ファイル又はライブラリファイルを複数指定することはできません。ファイル（*** 1 ***）

KCCC4251T-W【UNIX】

ライブラリファイルに同一名称のメンバが複数存在します。最初のメンバのみを有効とします。ファイル（*** 1 ***）

KCCC4300T-E

アドレス解決ができません。データ名（*** 1 ***）

KCCC4301T-E

データの内容が不正なため処理できません。データ名（*** 1 ***）

KCCC4302T-E

値が不正なため処理できません。値（*** 1 ***）

KCCC4303T-E【PC】

指定されたOLEオブジェクトは生成されていません。

KCCC4304T-E

ユーザプログラムでメモリ不足が発生しました。

KCCC4305T-E【PC】

OLEプロパティの値を取得できません。プロパティ名（*** 1 ***）SCODE（*** 2 ***）

KCCC4307T-E【PC】

OLE2インタフェースでエラーが発生しました。

KCCC4308T-E【PC】

指定されたOLEオブジェクトはオートメーションサーバでないか，又はEXEタイプのオートメーションサーバであるためプロパティの取得はできません。

KCCC4310T-E【PC】

OLEサーバに異常が発生したためユーザプログラムの実行を終了しました。

KCCC4311T-E【PC】

OLE2インタフェースのための実行時ライブラリで不正が発生しました。

KCCC4312T-E【PC】

OLEプロパティの値を取得できません。SCODE（*** 1 ***）

KCCC4313T-E【PC】

指定されたOLEプロパティは存在しません。プロパティ名（*** 1 ***）SCODE（*** 2 ***）

KCCC4314T-E【PC】

OLEプロパティの値を取得できません。

KCCC4315T-E【PC】

バリアントデータの内容が不正です。SCODE（*** 1 ***）

KCCC4316T-E【PC】

バリアントデータの内容が不正です。

KCCC4317T-E【PC】

バリアントデータの内容が表示できません。

KCCC4321T-E

ALLOCATE AREAコマンドの実行による領域の確保に失敗しました。

KCCC4322T-E

ALLOCATE AREAコマンドの実行による領域の確保で異常が発生したためユーザプログラムの実行を終了しました。

KCCC4323T-E

FREE AREAコマンドの実行による領域の解放に失敗しました。

KCCC4324T-E

FREE AREAコマンドの実行による領域の解放で異常が発生したためユーザプログラムの実行を終了しました。

KCCC4325T-E

オブジェクト参照データ項目の内容がNULL又は不正です。データ名（*** 1 ***）

KCCC4327T-E【UNIX】

共用ライブラリ作成時に-lcbl2ktsオプションが指定されていないため，ALLOCATE AREA又はFREE AREA コマンドは実行できません。

KCCC4328T-E【UNIX】

値が不正なため処理できません。値（X'*** 1 ***'）

要因

次の要因が考えられる。

（a）TDコマンドで指定した文字定数がシフトJISからUTF-8に変換できない文字コードを含んでいる。

（b）TDコマンドで指定した文字定数がシフトJISから日本語EUCに変換できない文字コードを含んでいる。

(S)

TDコマンドの実行を中止する。

(P)

文字定数を修正したTDコマンドを入力する。

KCCC4400T-E

プログラム情報ファイルのオープンに失敗しました。ファイル（*** 1 ***）詳細コード（*** 2 ***）

KCCC4401T-E

プログラム情報ファイルの読み込みに失敗しました。ファイル（*** 1 ***）詳細コード（*** 2 ***）

KCCC4402T-W

プログラム情報ファイルのクローズに失敗しました。ファイル（*** 1 ***）詳細コード（*** 2 ***）

KCCC4403T-S

ファイルのオープンに失敗しました。ファイル（*** 1 ***）詳細コード（*** 2 ***）

要因

ファイルでオープンエラーが発生した。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

詳細コードを調査し，テストデバッガの実行環境を確認する。

KCCC4404T-E

ファイルのオープンに失敗しました。ファイル（*** 1 ***）詳細コード（*** 2 ***）

KCCC4405T-S

ファイルのクローズに失敗しました。ファイル（*** 1 ***）詳細コード（*** 2 ***）

要因

指定されたファイルでクローズエラーが発生した。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

ファイルを見直して正しいファイルでテストデバッガを再実行する。

KCCC4406T-E

ファイルのクローズに失敗しました。ファイル（*** 1 ***）詳細コード（*** 2 ***）

KCCC4409T-S

ファイルの書き込みに失敗しました。ファイル（*** 1 ***）詳細コード（*** 2 ***）

要因

指定されたファイルで出力エラーが発生した。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

ファイルを見直して正しいファイルでテストデバッガを再実行する。

KCCC4410T-E

ファイルの書き込みに失敗しました。ファイル（*** 1 ***）詳細コード（*** 2 ***）

KCCC4412T-E

ファイルの読み込みに失敗しました。ファイル（*** 1 ***）詳細コード（*** 2 ***）

KCCC4413T-E【UNIX】

テストデバッガが処理できない文字コードがあります。文字列（*** 1 ***）

要因

次の要因が考えられる。

（a）ラインモードで入力したTDコマンドがUTF-8からシフトJISに変換できない文字コードを含んでいる。

（b）ラインモードで入力したTDコマンドが日本語EUCからシフトJISに変換できない文字コードを含んでいる。

(S)

TDコマンドの実行を中止する。

(P)

修正したTDコマンドを入力する。

KCCC4414T-E【UNIX】

ファイル名にテストデバッガが処理できない文字コードがあります。文字列（*** 1 ***）

要因

次の要因が考えられる。

（a）TDコマンドで指定したファイル名がシフトJISからUTF-8に変換できない文字コードを含んでいる。

（b）TDコマンドで指定したファイル名がシフトJISから日本語EUCに変換できない文字コードを含んでいる。

(S)

TDコマンドの実行を中止する。

(P)

ファイル名を修正したTDコマンドを入力する。

KCCC4415T-I

SET PRINTコマンドのファイル指定を無効とします。

KCCC4416T-E

扱うことができないプログラム情報ファイルのため，対象としません。ファイル（*** 1 ***）

要因

このシステム以外で作成されたプログラム情報ファイルの可能性がある。

(S)

該当プログラム情報ファイルを無効とする。

(P)

このシステムで作成されたプログラム情報ファイルか確認してテストデバッガ，またはカバレージを再実行する。

KCCC4417T-E

プログラム情報ファイルとユーザプログラムの対応がとれないため，対象としません。ファイル（*** 1 ***）

要因

プログラムをコンパイルしたときに作成されたプログラム情報ファイルでない可能性がある。

(S)

該当プログラム情報ファイルを無効とする。

(P)

プログラムをコンパイルしたときに作成されたプログラム情報ファイルか確認してテストデバッガ，またはカバレージを再実行する。

KCCC4418T-W

メモリ不足が発生しました。プログラム情報が設定できなかったため，対象としません。ファイル（*** 1 ***）

KCCC4419T-E【UNIX】

現在と異なる環境変数LANGを指定したコンパイルにより生成されたプログラム情報ファイルのため，対象としません。ファイル（*** 1 ***）

KCCC4420T-E

ファイルが存在しません。ファイル（*** 1 ***）

KCCC4421T-S

ファイルのアクセスが拒否されました。ファイル（*** 1 ***）

要因

指定されたファイルにアクセスができない。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

ファイルを見直して正しいファイルでテストデバッガを再実行する。

KCCC4422T-E

ファイルのアクセスが拒否されました。ファイル（*** 1 ***）

KCCC4423T-S

ファイルの書き込み権限がありません。ファイル（*** 1 ***）

要因

指定されたファイルに書き込みができない。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

ファイルを見直して正しいファイルでテストデバッガを再実行する。

KCCC4424T-E

ファイルの書き込み権限がありません。ファイル（*** 1 ***）

KCCC4425T-S

ほかで使用中のためオープンできません。ファイル（*** 1 ***）

要因

指定されたファイルはほかで使用中のためオープンエラーが発生した。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

ファイルを見直して正しいファイルでテストデバッガを再実行する。

KCCC4426T-E

ほかで使用中のためオープンできません。ファイル（*** 1 ***）

KCCC4427T-E

プログラム情報ファイルが存在しません。ファイル（*** 1 ***）

KCCC4428T-E

プログラム情報ファイルのアクセスが拒否されました。ファイル（*** 1 ***）

KCCC4429T-E

プログラム情報ファイルの書き込み権限がありません。ファイル（*** 1 ***）

KCCC4430T-E

プログラム情報ファイルがほかで使用中のためオープンできません。ファイル（*** 1 ***）

KCCC4431T-E

ユーザプログラムの実行可能ファイル又はライブラリファイルのパスが存在しません。ファイル（*** 1 ***）

KCCC4432T-S

パスが存在しません。ファイル（*** 1 ***）

要因

指定されたファイルのパスが見付からない。

(S)

テストデバッガの実行を中止する。

(P)

パスを見直して正しいファイルでテストデバッガを再実行する。

KCCC4433T-E

パスが存在しません。ファイル（*** 1 ***）

要因

ファイルのパスが見付からない，またはファイルのパスの長さが制限値を超えている。

(S)

処理を中止する。

(P)

正しいパスになるよう見直して再実行する。

KCCC4434T-E

プログラム情報ファイルのパスが存在しません。ファイル（*** 1 ***）

KCCC4435T-E

プログラム情報ファイルの書き込みに失敗しました。ファイル（*** 1 ***）詳細コード（*** 2 ***）

KCCC4436T-E

異なるバージョンでコンパイルされたプログラム情報ファイルのため，対象としません。ファイル（*** 1 ***）

KCCC4437T-E

プログラム情報ファイルを作成したシステムが異なるため，対象としません。ファイル（*** 1 ***）

KCCC4438T-E【UNIX】

正しいファイルを指定してください。ファイル（*** 1 ***）

要因

ファイルの種類が正しくないため出力ファイルとして扱うことができない。

(S)

該当処理を中止する。

(P)

正しい出力ファイルを指定して再度実行する。

KCCC4439T-E【UNIX】

正しいファイルを指定してください。ファイル（*** 1 ***）

要因

ファイルの種類が正しくないため出力ファイルとして扱うことができない。

(S)

該当TDコマンドの実行を中止する。

(P)

正しい出力ファイルを指定して再度実行する。

KCCC4440T-E【UNIX】

TDコマンド格納ファイル名を指定してください。ファイル（*** 1 ***）

要因

ファイルの種類が正しくないためTDコマンド格納ファイルとして扱うことができない。

(S)

コマンドの実行を中止する。

(P)

正しいTDコマンド格納ファイルを指定して再度実行する。

KCCC4441T-S【UNIX】

結果出力ファイル名を指定してください。ファイル（*** 1 ***）

要因

ファイルの種類が正しくないため結果出力ファイルとして扱うことができない。

(S)

コマンドの実行を中止する。

(P)

正しい結果出力ファイルを指定して再度実行する。

KCCC4442T-E【UNIX】

実行可能ファイルを指定してください。ファイル（*** 1 ***）

KCCC4443T-E【UNIX】

カウント情報リストファイルを指定してください。ファイル（*** 1 ***）

要因

ファイルの種類が正しくないためカウント情報リストファイルとして扱うことができない。

(S)

コマンドの実行を中止する。

(P)

正しいカウント情報リストファイルを指定して再度実行する。

KCCC4444T-E【UNIX】

カバレージ情報リストファイルを指定してください。ファイル（*** 1 ***）

要因

ファイルの種類が正しくないためカバレージ情報リストファイルとして扱うことができない。

(S)

コマンドの実行を中止する。

(P)

正しいカバレージ情報リストファイルを指定して再度実行する。

KCCC4445T-E【UNIX】

プログラム情報ファイルを指定してください。ファイル（*** 1 ***）

要因

ファイルの種類が正しくないためプログラム情報ファイルとして扱うことができない。

(S)

コマンドの実行を中止する。

(P)

正しいプログラム情報ファイルを指定して再度実行する。

KCCC4446T-E【UNIX】

環境変数LANGにUTF-8を指定した環境で，シフトJISで記述されたソースファイルが，-UniObjGenコンパイラオプションを指定してコンパイルされていないため，プログラム情報ファイルは対象としません。ファイル(*** 1 ***)

要因

コンパイル時に，以下のどれかに該当している。

（a）言語環境がUTF-8になっていない。

（b）環境変数CBLSRCENCODINGにSJISを指定していない。

（c）-UniObjGenコンパイラオプションを指定していない。

(S)

該当プログラム情報ファイルを無効とする。

(P)

上記で示したすべての条件を満たして，コンパイルする。

KCCC4448T-E【UNIX】

ソースカバレージ情報CSVファイル，またはカバレージ統計情報CSVファイルのオープンに失敗しました。パラメタを確認してください。ファイル（*** 1 ***）

要因

次の要因が考えられる。

（a）ファイル名を含めたパスの長さがOSの上限を超えている。

（b）ファイルの種類が正しくないためソースカバレージ情報CSVファイル，またはカバレージ統計情報CSVファイルとして扱うことができない。

(S)

コマンドの実行を中止する。

(P)

（a）ソースカバレージ情報CSVファイル，またはカバレージ統計情報CSVファイルを出力するディレクトリのパスの長さを見直して再実行する。

（b）ソースカバレージ情報CSVファイル，またはカバレージ統計情報CSVファイルの出力ディレクトリを変更して再実行する。または，既に存在する同名のファイルを退避してから再実行する。

KCCC4450T-E【UNIX】

UNIXコマンドまたはオペランドにテストデバッガが処理できない文字コードがあります。文字列（*** 1 ***）

要因

次の要因が考えられる。

（a）!TDコマンドで指定したUNIXコマンドまたはオペランドがシフトJISからUTF-8に変換できない文字コードを含んでいる。

（b）!TDコマンドで指定したUNIXコマンドまたはオペランドがシフトJISから日本語EUCに変換できない文字コードを含んでいる。

(S)

TDコマンドの実行を中止する。

(P)

UNIXコマンドまたはオペランドを修正したTDコマンドを入力する。

KCCC4451T-E【UNIX】

ユーザプログラムへ渡すパラメタにテストデバッガが処理できない文字コードがあります。文字列（*** 1 ***）

要因

次の要因が考えられる。

（a）GOコマンド，STEP INコマンドまたはSTEP OVERコマンドのPARAMETERオペランドが，シフトJISからUTF-8に変換できない文字コードを含んでいる。

（b）GOコマンド，STEP INコマンドまたはSTEP OVERコマンドのPARAMETERオペランドが，シフトJISから日本語EUCに変換できない文字コードを含んでいる。

(S)

TDコマンドの実行を中止する。

(P)

PARAMETERオペランドを修正したGOコマンド，STEP INコマンドまたはSTEP OVERコマンドを入力する。

KCCC4452T-E【PC】

指定されたフォルダにプログラム情報ファイルが存在しません。フォルダ（*** 1 ***）

要因

指定されたフォルダにプログラム情報ファイルが存在しない，または指定されたフォルダに読み込み権限がない。

(S)

処理を中止する。

(P)

指定されたフォルダが正しいか，および指定されたフォルダに読み込み権限が付与されているかを確認する。

KCCC4453T-E【UNIX】

指定されたディレクトリにプログラム情報ファイルが存在しません。ディレクトリ（*** 1 ***）

要因

指定されたディレクトリにプログラム情報ファイルが存在しない，または指定されたディレクトリに読み込み権限がない。

(S)

処理を中止する。

(P)

指定されたディレクトリが正しいか，および指定されたディレクトリに読み込み権限が付与されているかを確認する。

KCCC4544T-E

設定されているデータの長さの取得に失敗しました。データ名（*** 1 ***）

KCCC4545T-E

設定されているデータの長さの取得で異常が発生したためユーザプログラムの実行を終了しました。データ名（*** 1 ***）

KCCC4546T-E【PC】

グローバルオブジェクトの作成権限がありません。

KCCC4547T-E【PC】

フォルダの作成に失敗しました。フォルダ（*** 1 ***）詳細コード（*** 2 ***）

要因

フォルダ作成先にフォルダ作成権限がない，ディスク容量が不足している，またはフォルダパスが長すぎる。

(S)

フォルダの作成を中止する。

(P)

フォルダ作成権限が付与されているか，ディスク容量が十分にあるか，およびフォルダパスが有効かを確認する。

KCCC4548T-E【UNIX】

ディレクトリの作成に失敗しました。ディレクトリ（*** 1 ***）詳細コード（*** 2 ***）

要因

ディレクトリ作成先にディレクトリ作成権限がない，ディスク容量が不足している，またはディレクトリパスが長すぎる。

(S)

ディレクトリの作成を中止する。

(P)

ディレクトリ作成権限が付与されているか，ディスク容量が十分にあるか，およびディレクトリパスが有効かを確認する。

7.6　KCCC5000T〜

KCCC5000T-E【PC】

ソースファイルが見つかりません。ファイル(*** 1 ***)

7.7　KCCC6000T〜

KCCC6000T-I【UNIX】

プログラムからの連動実行時の共用ライブラリのテストデバッグ，カバレージ情報の蓄積，カウント情報の表示が可能です。ファイル（*** 1 ***）

KCCC6001T-I【UNIX】

プログラムからの連動実行時の共用ライブラリのテストデバッグ，カバレージ情報の蓄積，カウント情報の表示を可能にしました。ファイル（*** 1 ***）

KCCC6002T-I【UNIX】

ファイルの更新日時が更新されました。

KCCC6003T-I【UNIX】

プログラム実行時のメモリ使用量が増大します。テストデバッグ，カバレージ情報の蓄積，カウント情報の表示の終了後はcblts2k -Disableで戻して下さい。

KCCC6004T-I【UNIX】

プログラムからの連動実行時の共用ライブラリのテストデバッグ，カバレージ情報の蓄積，カウント情報の表示をできなくしました。ファイル（*** 1 ***）

KCCC6005T-I【UNIX】

プログラムからの連動実行時の共用ライブラリのテストデバッグ，カバレージ情報の蓄積，カウント情報の表示ができません。ファイル（*** 1 ***）

KCCC6006T-S【UNIX】

処理を打ち切ります。

KCCC6007T-S【UNIX】

システムエラーが発生しました。エラーコード（*** 1 ***）詳細コード（*** 1 ***）

KCCC6008T-E【UNIX】

メモリ不足が発生しました。

KCCC6009T-S【UNIX】

実行可能ファイルを指定してください。ファイル（*** 1 ***）

KCCC6010T-W【UNIX】

以降の文字列を無視します。 文字列（*** 1 ***）

KCCC6011T-S【UNIX】

ファイルのアクセスが拒否されました。ファイル（*** 1 ***）

KCCC6012T-S【UNIX】

実行可能ファイルが存在しません。ファイル（*** 1 ***）

KCCC6013T-S【UNIX】

実行可能ファイルの属性は変更できません。ファイル（*** 1 ***）

KCCC6014T-S【UNIX】

実行可能ファイルのオープンに失敗しました。ファイル（*** 1 ***）詳細コード（*** 2 ***）

KCCC6015T-S【UNIX】

実行可能ファイルの形式が不正です。ファイル（*** 1 ***）詳細コード（*** 2 ***）

付録

付録A　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録A.1　関連マニュアル

このマニュアルは次のマニュアルと関連があります。必要に応じてお読みください。

COBOL2002　操作ガイド　（3020-3-D41）

COBOL2002　操作ガイド　（3020-3-D47）

COBOL2002　操作ガイド　（3020-3-D61）

COBOL2002　操作ガイド　（3021-3-601）

COBOL2002　操作ガイド　（4010-1J-801）

COBOL2002　ユーザーズガイド　（3020-3-D42）

COBOL2002　ユーザーズガイド　（3020-3-D48）

COBOL2002　ユーザーズガイド　（3020-3-D62）

COBOL2002　ユーザーズガイド　（3021-3-600）

COBOL2002　ユーザーズガイド　（4010-1J-800）

COBOL2002　言語　標準仕様編　（3020-3-D44）

COBOL2002　言語　標準仕様編　（3021-3-604）

COBOL2002　言語　標準仕様編　（4010-1J-804）

COBOL2002　言語　拡張仕様編　（3020-3-D45）

COBOL2002　言語　拡張仕様編　（3021-3-605）

COBOL2002　言語　拡張仕様編　（4010-1J-805）

COBOL2002　操作入門　（3020-3-D46）

COBOL2002　Javaプログラム呼び出し機能ガイド　（3020-3-D73）

COBOL2002　Javaプログラム呼び出し機能ガイド　（3021-3-607）

COBOL2002　Javaプログラム呼び出し機能ガイド　（4010-1J-807）

COBOL2002　XML連携機能ガイド　（3020-3-D89）

COBOL2002　XML連携機能ガイド　（3021-3-608）

COBOL2002　XML連携機能ガイド　（4010-1J-808）

COBOL2002　Cosminexus連携機能ガイド　（3020-3-D90）

COBOL2002　Cosminexus連携機能ガイド　（3021-3-606）

COBOL2002　Cosminexus連携機能ガイド　（4010-1J-806）

COBOL2002　SOAP連携機能ガイド　（3020-3-D91）

COBOL2002　使用の手引　手引編　（3000-3-D08）

COBOL2002　使用の手引　手引編　（3000-3-D42）

COBOL2002　使用の手引　手引編　（3021-3-602）

COBOL2002　使用の手引　操作編　（3000-3-D09）

COBOL2002　使用の手引　操作編　（3000-3-D43）

COBOL2002　使用の手引　操作編　（3021-3-603）

COBOL2002 Professional製品 導入ガイド　（3020-3-C00）

COBOL2002 Professional製品 導入ガイド　（3021-3-615）

COBOL2002 Professional製品 導入ガイド　（4010-1J-815）

COBOL2002 Professional Tool Kit COBOLソース解析ガイド　（3020-3-C01）

COBOL2002 Professional Tool Kit COBOLソース解析ガイド　（3021-3-616）

COBOL2002 Professional Tool Kit COBOLソース解析ガイド　（4010-1J-816）

COBOL2002 Professional Tool Kit データ影響波及分析ガイド　（3020-3-C02）

COBOL2002 Professional Tool Kit データ影響波及分析ガイド　（3021-3-617）

COBOL2002 Professional Tool Kit データ影響波及分析ガイド　（4010-1J-817）

COBOL2002 Professional Tool Kit 単体テスト支援ガイド　（3020-3-C03）

COBOL2002 Professional Tool Kit 単体テスト支援ガイド　（3021-3-618）

COBOL2002 Professional Tool Kit 単体テスト支援ガイド　（4010-1J-818）

HiRDB Version 6 メッセージ（Windows(R)用）　（3020-6-128）※1

HiRDB Version 6 メッセージ（UNIX(R)/Windows(R)用）　（3000-6-238）※1

HiRDB Version 7 メッセージ（Windows(R)用）　（3020-6-278）※1

HiRDB Version 7 メッセージ（UNIX(R)/Windows(R)用）　（3000-6-278）※1

HiRDB Version 8 メッセージ　（3020-6-358）※1

HiRDB Version 9 メッセージ　（3020-6-458）※1

HiRDB Version 10 メッセージ　（3020-6-562）※1

日立コード変換ユーザーズガイド　（3000-7-415）※2

日立コード変換ユーザーズガイド　（3020-7-351）※2

日立コード変換ユーザーズガイド　（3020-7-355）※2

Hitachi Code Converter（UNIX編）　（3020-7-358）※2

Hitachi Code Converter（Windows(R)編）　（3020-7-359）※2

XMAP3 Version 5 画面・帳票サポートシステム XMAP3 概説　（3020-7-511）※3

XMAP3 Version 5 画面・帳票サポートシステム XMAP3 開発ガイド　（3020-7-512）※3

XMAP3 Version 5 画面・帳票サポートシステム XMAP3 プログラミングガイド　（3020-7-513）※3

XMAP3 Version 5 画面・帳票サポートシステム XMAP3 実行ガイド　（3020-7-514）※3

XMAP3 Version 5 画面・帳票サポートシステム XMAP3 開発支援ユティリティ　（3020-7-515）※3

画面・帳票サポートシステム XMAP3 プログラミングガイド 帳票編　（3020-7-593）※3

画面・帳票サポートシステム XMAP3 プログラミングガイド 画面編　（3020-7-594）※3

画面・帳票サポートシステム XMAP3 Server　（3000-7-508）※3

索引順編成ファイル管理 ISAM　（3020-3-878）

索引順編成ファイル管理 ISAM　（3020-3-D88）

索引順編成ファイル管理 ISAM　（3000-3-169）

ソートマージ　（3020-3-988）

ソートマージ　（3020-3-D87）

ソートマージ　（3000-3-151）

ソートマージ　（3020-3-N73）

注※1

このマニュアルでは，「HiRDBのメッセージマニュアル」と表記しています。

注※2

このマニュアルでは，「コード変換ライブラリのマニュアル」と表記しています。

注※3

このマニュアルでは，「XMAP3のマニュアル」と表記しています。

付録A.2　このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

マニュアルでの表記

製品名

MSDN

Microsoft MSDN

Visual C++

Microsoft Visual C++

Windows 98

Microsoft Windows 98 Operating System

Windows NT Server

Microsoft Windows NT Server Network Operating System Version 4.0

Microsoft Windows NT Server，Enterprise Edition Version 4.0

Windows NT Workstation

Microsoft Windows NT Workstation Operating System Version 4.0

Windows 2000 Professional

Microsoft Windows 2000 Professional Operating System

Windows 2000 Server

Microsoft Windows 2000 Server Operating System

Windows 2000 Advanced Server

Microsoft Windows 2000 Advanced Server Operating System

Windows 2000 Datacenter Server

Microsoft Windows 2000 Datacenter Server Operating System

Windows Me

Microsoft Windows Millennium Edition Operating System

Windows XP

Microsoft Windows XP Professional Operating System

Microsoft Windows XP Home Edition Operating System

Windows XP Professional x64 Edition

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition 日本語版

Windows Vista x86

Microsoft Windows Vista Business 日本語版(32ビット版)

Microsoft Windows Vista Enterprise 日本語版(32ビット版)

Microsoft Windows Vista Ultimate 日本語版(32ビット版)

Windows Vista x64

Microsoft Windows Vista Business 日本語版(64ビット版)

Microsoft Windows Vista Enterprise 日本語版(64ビット版)

Microsoft Windows Vista Ultimate 日本語版(64ビット版)

Windows 7 (x86)

Microsoft Windows 7 Professional 日本語版(32ビット版)

Microsoft Windows 7 Enterprise 日本語版(32ビット版)

Microsoft Windows 7 Ultimate 日本語版(32ビット版)

Windows 7 (x64)

Microsoft Windows 7 Professional 日本語版(64ビット版)

Microsoft Windows 7 Enterprise 日本語版(64ビット版)

Microsoft Windows 7 Ultimate 日本語版(64ビット版)

Windows 8 (x86)

Windows 8 Pro 日本語版(32ビット版)

Windows 8 Enterprise 日本語版(32ビット版)

Windows 8 (x64)

Windows 8 Pro 日本語版(64ビット版)

Windows 8 Enterprise 日本語版(64ビット版)

Windows 8.1 (x86)

Windows 8.1 Pro 日本語版(32ビット版)

Windows 8.1 Enterprise 日本語版(32ビット版)

Windows 8.1 (x64)

Windows 8.1 Pro 日本語版(64ビット版)

Windows 8.1 Enterprise 日本語版(64ビット版)

Windows 10 (x86)

Windows 10 Pro 日本語版(32ビット版)

Windows 10 Enterprise 日本語版(32ビット版)

Windows 10 (x64)

Windows 10 Pro 日本語版(64ビット版)

Windows 10 Enterprise 日本語版(64ビット版)

Windows 11

Windows 11 Pro 日本語版

Windows 11 Enterprise 日本語版

Windows Server 2003

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版

Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版

Microsoft Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版

Windows Server 2003 x64 Editions

Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版

Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版

Microsoft Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版

Windows Server 2008 (32bit)

Microsoft Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版

Microsoft Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版

Windows Server 2008 (x64)

Microsoft Windows Server 2008 Standard 日本語版

Microsoft Windows Server 2008 Enterprise 日本語版

Windows Server 2008 R2

Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版

Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版

Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版

Windows Server 2012

Microsoft Windows Server 2012 Standard 日本語版

Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 日本語版

Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版

Windows Server 2016

Microsoft Windows Server 2016 Standard 日本語版

Microsoft Windows Server 2016 Datacenter 日本語版

Windows Server 2019

Windows Server 2019 Standard 日本語版

Windows Server 2019 Datacenter 日本語版

Windows Server 2022

Windows Server 2022 Standard 日本語版

Windows Server 2022 Datacenter 日本語版

Windows NT ServerとWindows NT Workstationとで機能差がない場合，Windows NTまたはWindows NT 4.0と表記しています。

Windows 2000 Professional，Windows 2000 Server，Windows 2000 Advanced Server，およびWindows 2000 Datacenter Serverとで機能差がない場合，Windows 2000と表記しています。

Windows XPとWindows XP Professional x64 Editionとで機能差がない場合，Windows XPと表記しています。

Windows Vista x86とWindows Vista x64とで機能差がない場合，Windows Vistaと表記しています。

Windows 7 (x86)とWindows 7 (x64)とで機能差がない場合，Windows 7と表記しています。

Windows 8 (x86)とWindows 8 (x64)とで機能差がない場合，Windows 8と表記しています。

Windows 8.1 (x86)とWindows 8.1 (x64)とで機能差がない場合，Windows 8.1と表記しています。

Windows 8とWindows 8.1とで機能差がない場合，Windows 8と表記しています。

Windows 10 (x86)とWindows 10 (x64)とで機能差がない場合，Windows 10と表記しています。

Windows Server 2003とWindows Server 2003 x64 Editionsとで機能差がない場合，Windows Server 2003と表記しています。

Windows Server 2008 (32bit)とWindows Server 2008 (x64)とで機能差がない場合，Windows Server 2008と表記しています。

Windows Server 2008とWindows Server 2008 R2とで機能差がない場合，Windows Server 2008と表記しています。

Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard Edition Operating System，Microsoft Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Operating System，Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition，およびMicrosoft Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Editionとで機能差がない場合，Windows Server 2003 R2と表記しています。

Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard，Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise，およびMicrosoft Windows Server 2008 R2 Datacenterとで機能差がない場合，Windows Server 2008 R2と表記しています。

Microsoft Windows Server 2012 R2 StandardおよびMicrosoft Windows Server 2012 R2 Datacenterとで機能差がない場合，Windows Server 2012 R2と表記しています。

Windows Vista，Windows 7，Windows 8，Windows 10，Windows 11，Windows Server 2008，Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2016，Windows Server 2019，およびWindows Server 2022とで機能差がない場合，Windows Vista以降のOSと表記しています。

Windows 2000，Windows XP，Windows Vista，Windows 7，Windows 8，Windows 10，Windows 11，Windows Server 2003，Windows Server 2008，Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2016，Windows Server 2019，およびWindows Server 2022とで機能差がない場合，Windowsと表記しています。

このマニュアル中では，「このシステム」と表現している場合「COBOL2002」を，「UNIX」と表現している場合「HP-UX(IPF※)」，「HP-UX(IPF※64)」，「AIX(32)」，「AIX(64)」，「Linux(x86)」，「Linux(x64)」，「Linux(IPF※64)」，および「Solaris(SPARC)」を示しています。また，PC(x64) COBOL2002，HP-UX(IPF※64) COBOL2002，AIX(64) COBOL2002，Linux(x64) COBOL2002およびLinux(IPF※64) COBOL2002とで機能差がない場合，64bit版 COBOL2002と表記しています。

注※

IPF：Itanium Processor Family

また，このマニュアルは，製品種別によって相違点があります。本文中での製品種別ごとの表記を次に示します。

マニュアルでの表記

該当する製品の形名

COBOL2002

UNIX COBOL2002

HP-UX(IPF) COBOL2002

P-1J36-1111

P-1J36-2111

HP-UX(IPF64) COBOL2002

P-1J36-1211

P-1J36-2211

AIX(32) COBOL2002

P-1M36-1111

P-1M36-2111

P-1M36-1131

P-1M36-2131

P-1M36-1141

P-1M36-2141

AIX(64) COBOL2002

P-1M36-1211

P-1M36-2211

P-1M36-1231

P-1M36-2231

P-1M36-1241

P-1M36-2241

Linux(x86) COBOL2002

P-9S36-1111

P-9S36-2111

P-9S36-1131

P-9S36-2131

Linux(x64) COBOL2002

P-9W36-1211

P-9W36-2211

P-9W36-1231

P-9W36-2231

P-9W36-1241

P-9W36-2241

Linux(IPF64) COBOL2002

P-9V36-1211

P-9V36-2211

Solaris(SPARC) COBOL2002

P-9D36-1111

P-9D36-2111

PC COBOL2002

PC(x86) COBOL2002

PC(x86) V1 COBOL2002

P-2636-2314

P-2436-5314

P-2636-3314

P-2436-6314

P-2636-4314

PC(x86) V2 COBOL2002

P-2636-2324

P-2436-5324

P-2636-3324

P-2436-6324

P-2636-4324

PC(x86) V3 COBOL2002

P-2636-2334

P-2436-5334

P-2636-3334

P-2436-6334

P-2636-4334

P-2636-7334

P-2636-8334

PC(x86) V4 COBOL2002

P-2636-2344

P-2436-5344

P-2636-3344

P-2436-6344

P-2636-4344

P-2636-7344

PC(x86) V5 COBOL2002

P-2636-2354

P-2436-5354

P-2636-3354

P-2436-6354

P-2636-4354

P-2636-7354

PC(x64) COBOL2002

PC(x64) V2 COBOL2002

P-2936-2314

P-2936-5314

P-2936-6314

PC(x64) V3 COBOL2002

P-2936-2334

P-2936-5334

P-2936-6334

P-2936-7334

P-2936-8334

PC(x64) V4 COBOL2002

P-2936-2344

P-2936-5344

P-2936-6344

P-2936-7344

PC(x64) V5 COBOL2002

P-2936-2354

P-2936-5354

P-2936-6354

P-2936-7354

プラットフォームを明確にする必要がある場合の表記を次に示します。

マニュアルでの表記

該当する製品の形名

UNIX

UNIX32

HP-UX(IPF)

P-1J36-1111，P-1J36-2111

AIX(32)

P-1M36-1111，P-1M36-2111，P-1M36-1131，P-1M36-2131，

P-1M36-1141，P-1M36-2141

Linux(x86)

P-9S36-1111，P-9S36-2111，P-9S36-1131，P-9S36-2131

Solaris(SPARC)

P-9D36-1111，P-9D36-2111

UNIX64

HP-UX(IPF64)

P-1J36-1211，P-1J36-2211

AIX(64)

P-1M36-1211，P-1M36-2211，P-1M36-1231，P-1M36-2231，

P-1M36-1241，P-1M36-2241

Linux(x64)

P-9W36-1211，P-9W36-2211，P-9W36-1231，P-9W36-2231，

P-9W36-1241，P-9W36-2241

Linux(IPF64)

P-9V36-1211，P-9V36-2211

また，このマニュアルでは各製品を次のように表記しています。

マニュアルでの表記

製品名

AIX

AIX 5L V5.1

AIX 5L V5.2

AIX 5L V5.3

AIX V6.1

AIX V7.1

AIX V7.2

AIX 7.3

HP-UX 11i (IPF)

HP-UX 11i V2(IPF)

HP-UX 11i V3(IPF)

Linux

Linux AS 3 (IPF)

Red Hat Enterprise Linux AS 3 (IPF)

Linux AS 4 (IPF)

Red Hat Enterprise Linux AS 4 (IPF)

Linux 5 AP (AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux 5 (AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)

Linux 5 AP (Intel Itanium)

Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform (Intel Itanium)

Linux 5 AP (x86)

Red Hat Enterprise Linux 5 (x86)

Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform (x86)

Linux Server 6 (32-bit x86)

Red Hat Enterprise Linux Server 6 (32-bit x86)

Linux Server 6 (64-bit x86_64)

Red Hat Enterprise Linux Server 6 (64-bit x86_64)

Linux Server 7 (64-bit x86_64)

Red Hat Enterprise Linux Server 7 (64-bit x86_64)

Linux Server 8 (64-bit x86_64)

Red Hat Enterprise Linux Server 8 (64-bit x86_64)

Linux Server 9 (64-bit x86_64)

Red Hat Enterprise Linux Server 9 (64-bit x86_64)

Solaris(SPARC)

Solaris 9(SPARC)

Solaris 10(SPARC)

XMAP3

XMAP3/NET Version 4

XMAP3/Enterprise Edition Version 4

XMAP3/REPORT3 Version 4

XMAP3 Server

XMAP3 Developer Version 5

XMAP3 Client Runtime Version 5

日立COBOL2002のことを日立COBOL2002，または単にCOBOL2002と表記しています。また，プラットフォームを明確にする必要がある場合は，「PC COBOL2002」「UNIX COBOL2002」のように表記しています。

日立COBOL85のことを日立COBOL85，または単にCOBOL85と表記しています。

このマニュアルでは，次のプログラムプロダクトを総称して「コード変換ライブラリ」と表記しています。

日立コード変換 - Server Runtime

日立コード変換 - Client Runtime

日立コード変換 - Runtime

日立コード変換 - Server Runtime(64)

日立コード変換 - Client Runtime(64)

日立コード変換 - Runtime(64)

Hitachi Code Converter - Server Runtime for C/COBOL

Hitachi Code Converter - Client Runtime for C/COBOL

Hitachi Code Converter - Runtime for C/COBOL

Hitachi Code Converter - Development Kit for C/COBOL

Hitachi Code Converter - Server Runtime for C/COBOL(64)

Hitachi Code Converter - Client Runtime for C/COBOL(64)

Hitachi Code Converter - Runtime for C/COBOL(64)

Hitachi Code Converter - Development Kit for C/COBOL(64)

コンパイラオプションの説明では，次の表記を使用します。

「XXXオプション」，または単に「XXX」とオプション名が表記されている場合

XXXオプションについて，サブオプションの組み合わせを含む，すべての場合を意味します。

「XXX,YYYオプション」，または単に「XXX,YYY」とサブオプションを含めたオプション名が表記されている場合

XXX,YYYオプションだけの場合を意味します。

「XXXコンパイラオプション」と表記されている場合

リンカオプションなど，ほかのオプションと明確に区別する必要がある場合を意味します。

（例1）

「-Compileオプション」または「-Compile」と記載している場合，-Compileオプションのサブオプションの組み合わせすべて（-Compile,CheckOnly／-Compile,NoLink）を意味します。

（例2）

「-Compile,CheckOnlyオプション」または「-Compile,CheckOnly」と記載している場合，-Compile,CheckOnlyだけを意味します。

付録A.3　KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

索引

C

CBL_SYSERR[1]

K

KCCC0000C-U[1]

KCCC0001C-U[1]

KCCC0001R-S[1]

KCCC0001T-E[1]

KCCC0002C-U[1]

KCCC0002G-U[1]

KCCC0002R-S[1]

KCCC0003C-U[1]

KCCC0003G-U[1]

KCCC0003R-S[1]、[2]

KCCC0004C-U[1]

KCCC0004G-U[1]

KCCC0004R-S[1]

KCCC0005C-W[1]

KCCC0005G-U[1]

KCCC0005R-S[1]

KCCC0006C-U[1]

KCCC0006G-U[1]

KCCC0006R-S[1]

KCCC0007C-W[1]

KCCC0007G-U[1]

KCCC0007R-S[1]

KCCC0008C-W[1]

KCCC0008G-U[1]

KCCC0008R-S[1]

KCCC0009C-W[1]

KCCC0009G-U[1]

KCCC0009R-S[1]

KCCC0010C-U[1]

KCCC0010G-U[1]

KCCC0010R-S[1]

KCCC0011C-U[1]

KCCC0011G-U[1]

KCCC0011R-S[1]

KCCC0012C-W[1]

KCCC0012G-U[1]

KCCC0012R-U[1]

KCCC0013C-U[1]

KCCC0013G-U[1]

KCCC0013R-S[1]

KCCC0014C-U[1]

KCCC0014G-U[1]

KCCC0015C-U[1]

KCCC0015G-U[1]

KCCC0015R-S[1]

KCCC0016C-U[1]

KCCC0016G-U[1]

KCCC0016R-S[1]

KCCC0017C-W[1]

KCCC0017G-U[1]

KCCC0018C-W[1]

KCCC0018G-U[1]

KCCC0019C-W[1]

KCCC0019G-U[1]

KCCC0020C-U[1]

KCCC0020G-U[1]

KCCC0021C-W[1]

KCCC0021G-U[1]

KCCC0022G-U[1]

KCCC0023C-W[1]

KCCC0023G-U[1]

KCCC0024C-W[1]

KCCC0024G-U[1]

KCCC0025C-U[1]

KCCC0025G-U[1]

KCCC0026C-U[1]

KCCC0026G-U[1]

KCCC0027C-U[1]

KCCC0027G-U[1]

KCCC0028G-U[1]

KCCC0029C-U[1]

KCCC0029G-U[1]

KCCC0030C-S[1]

KCCC0030G-U[1]

KCCC0031G-U[1]

KCCC0032G-U[1]

KCCC0033G-U[1]

KCCC0034G-U[1]

KCCC0035G-U[1]

KCCC0036G-U[1]

KCCC0038G-U[1]

KCCC0039C-U[1]

KCCC0039G-U[1]

KCCC0040C-S[1]

KCCC0040G-U[1]

KCCC0041C-U[1]

KCCC0041G-U[1]

KCCC0042G-W[1]

KCCC0043G-U[1]

KCCC0044G-U[1]

KCCC0045C-U[1]

KCCC0045G-U[1]

KCCC0046C-U[1]

KCCC0046G-U[1]

KCCC0047C-U[1]

KCCC0047G-U[1]

KCCC0049C-U[1]

KCCC0050C-U[1]

KCCC0051C-U[1]

KCCC0053C-U[1]

KCCC0054C-U[1]

KCCC0055C-U[1]

KCCC0056C-U[1]

KCCC0059C-U[1]

KCCC0060C-W[1]

KCCC0061C-U[1]

KCCC0070C-U[1]

KCCC0071C-U[1]

KCCC0072C-U[1]

KCCC0073C-U[1]

KCCC0074C-U[1]

KCCC0075C-U[1]

KCCC0076C-U[1]

KCCC0077C-U[1]

KCCC0080G-U[1]

KCCC0081C-U[1]

KCCC0081G-U[1]

KCCC0082C-U[1]

KCCC0082G-U[1]

KCCC0090G-U[1]

KCCC0100C-U[1]

KCCC0100R-S[1]

KCCC0100T-E[1]

KCCC0101C-U[1]

KCCC0101R-S[1]

KCCC0101T-I[1]

KCCC0102C-W[1]

KCCC0102R-S[1]

KCCC0103C-W[1]

KCCC0103R-S[1]

KCCC0104C-U[1]、[2]

KCCC0104R-U[1]

KCCC0105R-S[1]

KCCC0106R-W[1]

KCCC0107R-W[1]

KCCC0108R-S[1]

KCCC0109C-S[1]

KCCC0109R-W[1]

KCCC0110C-U[1]

KCCC0110R-U[1]

KCCC0111C-U[1]

KCCC0112C-U[1]

KCCC0112R-S[1]、[2]

KCCC0113C-U[1]

KCCC0113R-W[1]

KCCC0114C-U[1]

KCCC0115C-U[1]

KCCC0116C-U[1]

KCCC0117R-S[1]

KCCC0130R-S[1]

KCCC0131R-S[1]、[2]

KCCC0132R-S[1]

KCCC0133R-S[1]

KCCC0134R-S[1]

KCCC0135R-S[1]

KCCC0136R-S[1]

KCCC0137R-S[1]

KCCC0138R-W[1]

KCCC0139R-W[1]、[2]

KCCC0140C-U[1]

KCCC0141C-U[1]

KCCC0150R-W[1]

KCCC0153R-S[1]

KCCC0168R-S[1]

KCCC0169R-S[1]

KCCC0170R-S[1]

KCCC0200R-S[1]

KCCC0201R-S[1]

KCCC0202R-S[1]

KCCC0202T-U[1]

KCCC0203R-S[1]

KCCC0204R-S[1]

KCCC0204T-U[1]

KCCC0205R-S[1]

KCCC0205T-S[1]

KCCC0206T-S[1]

KCCC0207T-S[1]

KCCC0208T-S[1]

KCCC0300R-S[1]、[2]

KCCC0300T-I[1]

KCCC0301R-S[1]

KCCC0301T-I[1]

KCCC0302R-S[1]

KCCC0302T-E[1]

KCCC0303R-U[1]

KCCC0304R-I[1]

KCCC0304T-E[1]

KCCC0305R-S[1]

KCCC0305T-E[1]

KCCC0306T-E[1]

KCCC0307T-E[1]

KCCC0308T-E[1]

KCCC0309T-E[1]

KCCC0311T-E[1]

KCCC0313T-E[1]

KCCC0314T-E[1]

KCCC0315T-E[1]

KCCC0316T-E[1]

KCCC0317T-I[1]

KCCC0318T-I[1]

KCCC0319T-I[1]

KCCC0320T-I[1]

KCCC0329T-E[1]

KCCC0330T-E[1]

KCCC0331T-I[1]

KCCC0333T-W[1]

KCCC0335T-E[1]

KCCC0336T-S[1]

KCCC0337T-E[1]

KCCC0338T-E[1]

KCCC0339T-E[1]

KCCC0340T-E[1]

KCCC0341T-E[1]

KCCC0342T-E[1]

KCCC0343T-E[1]

KCCC0401R-S[1]

KCCC0402R-S[1]

KCCC0403R-S[1]

KCCC0404R-S[1]

KCCC0405R-S[1]

KCCC0500T-U[1]

KCCC0508T-U[1]

KCCC0556T-U[1]

KCCC0557T-S[1]

KCCC0558T-S[1]

KCCC0559T-S[1]

KCCC0560T-U[1]

KCCC0700R-S[1]

KCCC0701C-S[1]

KCCC0702C-S[1]

KCCC0703C-S[1]

KCCC0704C-S[1]

KCCC0705C-S[1]

KCCC0706C-S[1]

KCCC0707C-S[1]

KCCC0708C-S[1]

KCCC0709C-S[1]

KCCC0710C-S[1]

KCCC0711C-S[1]

KCCC0712C-S[1]

KCCC0713C-S[1]

KCCC0714C-S[1]

KCCC0715C-S[1]

KCCC0716C-S[1]

KCCC0717C-S[1]

KCCC0719C-S[1]

KCCC0720C-W[1]

KCCC0721C-S[1]

KCCC0722C-U[1]

KCCC0723C-S[1]

KCCC0724C-S[1]

KCCC0725C-S[1]

KCCC0730C-S[1]

KCCC0731C-S[1]

KCCC0732C-S[1]

KCCC0733C-W[1]

KCCC0734C-S[1]

KCCC0735C-U[1]、[2]

KCCC0750C-S[1]

KCCC0751C-S[1]

KCCC0752C-S[1]

KCCC0753C-S[1]

KCCC0780C-W[1]

KCCC0789C-U[1]

KCCC0790C-U[1]

KCCC0800C-W[1]

KCCC0801C-W[1]

KCCC0810C-S[1]

KCCC0811C-S[1]

KCCC0900C-U[1]

KCCC0900R-I[1]

KCCC0901C-U[1]

KCCC0915C-U[1]

KCCC0917C-U[1]

KCCC0918C-U[1]

KCCC0919C-U[1]

KCCC0920C-U[1]

KCCC0921C-U[1]

KCCC0922C-U[1]

KCCC0923C-U[1]

KCCC0924C-U[1]

KCCC0925C-U[1]

KCCC0926C-U[1]

KCCC0927C-U[1]

KCCC0928C-U[1]

KCCC0929C-U[1]

KCCC0943C-U[1]

KCCC0944C-U[1]

KCCC0945C-U[1]

KCCC0946C-U[1]

KCCC0947C-U[1]

KCCC0948C-U[1]

KCCC0949C-U[1]

KCCC0950C-U[1]

KCCC0951C-U[1]

KCCC0952C-U[1]

KCCC0961C-U[1]

KCCC1000R-I[1]、[2]

KCCC1001C-W[1]

KCCC1002C-S[1]

KCCC1002R-W[1]

KCCC1003C-W[1]

KCCC1003R-W[1]

KCCC1004C-S[1]

KCCC1004R-W[1]

KCCC1005C-S[1]

KCCC1005R-W[1]

KCCC1006C-W[1]

KCCC1006R-W[1]

KCCC1007C-S[1]

KCCC1007R-W[1]

KCCC1008C-W[1]

KCCC1008R-W[1]

KCCC1009C-W[1]

KCCC1009R-I[1]、[2]

KCCC1010C-W[1]

KCCC1010R-I[1]、[2]

KCCC1011C-S[1]

KCCC1012C-W[1]

KCCC1013C-W[1]

KCCC1013R-W[1]

KCCC1014C-S[1]

KCCC1015C-W[1]

KCCC1015R-I[1]

KCCC1016C-W[1]

KCCC1017C-W[1]

KCCC1018C-W[1]

KCCC1018R-W[1]

KCCC1019C-W[1]

KCCC1020C-W[1]

KCCC1021C-W[1]

KCCC1022C-W[1]

KCCC1023C-W[1]

KCCC1024C-S[1]

KCCC1025C-S[1]

KCCC1026C-S[1]

KCCC1027C-W[1]

KCCC1028C-W[1]

KCCC1029C-W[1]

KCCC1030C-W[1]

KCCC1031C-S[1]

KCCC1032C-S[1]

KCCC1033C-W[1]

KCCC1034C-S[1]

KCCC1035C-S[1]

KCCC1036C-S[1]

KCCC1037C-W[1]

KCCC1038C-S[1]

KCCC1039C-W[1]

KCCC1040C-W[1]

KCCC1041C-S[1]

KCCC1042C-W[1]

KCCC1043C-U[1]

KCCC1044C-S[1]

KCCC1045C-S[1]

KCCC1046C-S[1]

KCCC1047C-W[1]

KCCC1048C-W[1]

KCCC1049C-W[1]

KCCC1050C-S[1]

KCCC1051C-U[1]

KCCC1052C-S[1]

KCCC1053C-S[1]

KCCC1054C-S[1]

KCCC1055C-S[1]

KCCC1056C-W[1]

KCCC1057C-S[1]

KCCC1058C-W[1]

KCCC1059C-S[1]

KCCC1060C-S[1]

KCCC1061C-S[1]

KCCC1062C-S[1]

KCCC1063C-S[1]

KCCC1064C-S[1]

KCCC1065C-S[1]

KCCC1066C-S[1]

KCCC1067C-W[1]

KCCC1068C-S[1]

KCCC1069C-S[1]

KCCC1070C-W[1]

KCCC1071C-S[1]

KCCC1072C-S[1]

KCCC1073C-S[1]

KCCC1074C-W[1]

KCCC1075C-W[1]

KCCC1076C-S[1]

KCCC1077C-U[1]

KCCC1078C-S[1]

KCCC1079C-S[1]

KCCC1080C-S[1]

KCCC1081C-S[1]

KCCC1082C-S[1]

KCCC1083C-S[1]

KCCC1084C-S[1]

KCCC1085C-S[1]

KCCC1086C-S[1]

KCCC1087C-W[1]

KCCC1088C-S[1]

KCCC1089C-S[1]

KCCC1090C-S[1]

KCCC1092C-U[1]

KCCC1093C-S[1]

KCCC1094C-S[1]

KCCC1095C-W[1]

KCCC1097C-U[1]

KCCC1099C-U[1]

KCCC1100C-S[1]

KCCC1100R-S[1]

KCCC1101C-S[1]

KCCC1101R-S[1]

KCCC1101T-W[1]

KCCC1102C-W[1]

KCCC1102R-S[1]

KCCC1102T-W[1]

KCCC1103C-W[1]

KCCC1103R-U[1]

KCCC1103T-W[1]

KCCC1104C-W[1]

KCCC1104R-I[1]

KCCC1105C-S[1]

KCCC1105R-U[1]

KCCC1106C-S[1]

KCCC1106R-U[1]

KCCC1106T-E[1]

KCCC1107C-W[1]

KCCC1107T-E[1]

KCCC1108C-S[1]

KCCC1108T-E[1]

KCCC1109C-W[1]

KCCC1110C-S[1]

KCCC1111C-S[1]

KCCC1112C-S[1]

KCCC1113C-S[1]

KCCC1114C-S[1]

KCCC1115C-S[1]

KCCC1116C-S[1]

KCCC1117C-S[1]

KCCC1118C-S[1]

KCCC1119C-S[1]

KCCC1120C-S[1]

KCCC1120R-W[1]

KCCC1121C-S[1]

KCCC1121R-W[1]

KCCC1122C-S[1]

KCCC1122R-W[1]

KCCC1123R-W[1]

KCCC1125R-W[1]

KCCC1126C-S[1]

KCCC1127C-S[1]

KCCC1128C-S[1]

KCCC1129C-S[1]

KCCC1130C-S[1]

KCCC1133C-S[1]

KCCC1134C-S[1]

KCCC1135C-S[1]

KCCC1136C-S[1]

KCCC1137C-S[1]

KCCC1138C-S[1]

KCCC1139C-S[1]

KCCC1140C-S[1]

KCCC1145C-S[1]

KCCC1147C-I[1]

KCCC1148C-S[1]

KCCC1149C-S[1]

KCCC1151C-U[1]

KCCC1152C-U[1]

KCCC1153C-U[1]

KCCC1154C-S[1]

KCCC1155C-S[1]

KCCC1156C-S[1]

KCCC1157C-W[1]

KCCC1158C-S[1]

KCCC1159C-W[1]

KCCC1160C-S[1]

KCCC1161C-W[1]

KCCC1162C-S[1]

KCCC1163C-S[1]

KCCC1168C-S[1]

KCCC1191C-S[1]

KCCC1192C-W[1]

KCCC1193C-S[1]

KCCC1194C-S[1]

KCCC1195C-W[1]

KCCC1196C-S[1]

KCCC1200R-U[1]

KCCC1200T-I[1]

KCCC1201C-W[1]

KCCC1201T-I[1]

KCCC1202C-W[1]

KCCC1203C-W[1]

KCCC1203T-I[1]

KCCC1204C-W[1]

KCCC1204T-I[1]

KCCC1205C-W[1]

KCCC1205T-I[1]

KCCC1206C-W[1]

KCCC1206T-I[1]

KCCC1207C-S[1]

KCCC1207T-I[1]

KCCC1208C-W[1]

KCCC1208T-I[1]

KCCC1209C-W[1]

KCCC1209T-I[1]

KCCC1210C-S[1]

KCCC1210T-E[1]

KCCC1211C-W[1]

KCCC1212C-S[1]

KCCC1213C-W[1]

KCCC1214C-S[1]

KCCC1214T-I[1]

KCCC1215C-S[1]

KCCC1215T-I[1]

KCCC1216C-W[1]

KCCC1216T-I[1]

KCCC1217C-W[1]

KCCC1217T-I[1]

KCCC1218C-W[1]

KCCC1219C-S[1]

KCCC1220C-W[1]

KCCC1220T-I[1]

KCCC1221C-W[1]

KCCC1221T-I[1]

KCCC1222C-S[1]

KCCC1222T-I[1]

KCCC1223C-S[1]

KCCC1223T-I[1]

KCCC1224C-W[1]

KCCC1224T-I[1]

KCCC1225C-S[1]

KCCC1225T-I[1]

KCCC1226C-S[1]

KCCC1226T-I[1]

KCCC1227C-S[1]

KCCC1227T-I[1]

KCCC1228C-S[1]

KCCC1228T-I[1]

KCCC1229C-S[1]

KCCC1229T-I[1]

KCCC1230C-S[1]

KCCC1230T-E[1]

KCCC1231C-S[1]

KCCC1231T-E[1]

KCCC1232C-W[1]

KCCC1232T-I[1]

KCCC1233C-W[1]

KCCC1233T-E[1]

KCCC1234C-S[1]

KCCC1234T-E[1]

KCCC1235C-W[1]

KCCC1235T-E[1]

KCCC1236C-W[1]

KCCC1236T-I[1]

KCCC1237C-S[1]

KCCC1237T-I[1]

KCCC1238C-W[1]

KCCC1238T-I[1]

KCCC1239C-S[1]

KCCC1239T-I[1]

KCCC1240C-S[1]

KCCC1240T-I[1]

KCCC1241C-S[1]

KCCC1241T-E[1]

KCCC1242T-E[1]

KCCC1243C-S[1]

KCCC1243T-E[1]

KCCC1244C-S[1]

KCCC1244T-E[1]

KCCC1245C-S[1]

KCCC1245T-I[1]

KCCC1246C-W[1]

KCCC1246T-E[1]

KCCC1247C-S[1]

KCCC1247T-E[1]

KCCC1248C-S[1]

KCCC1248T-E[1]

KCCC1249C-S[1]

KCCC1249T-E[1]

KCCC1250C-S[1]

KCCC1250T-I[1]

KCCC1251C-S[1]

KCCC1251T-E[1]

KCCC1252C-S[1]

KCCC1252T-E[1]

KCCC1253C-S[1]

KCCC1253T-E[1]

KCCC1254C-S[1]

KCCC1254T-E[1]

KCCC1255C-S[1]

KCCC1255T-E[1]

KCCC1256C-S[1]

KCCC1256T-E[1]

KCCC1257C-S[1]

KCCC1258C-W[1]

KCCC1259C-S[1]

KCCC1260C-S[1]

KCCC1261C-S[1]

KCCC1262C-S[1]

KCCC1263C-S[1]

KCCC1264C-S[1]

KCCC1270C-S[1]

KCCC1271C-S[1]

KCCC1272C-W[1]

KCCC1273C-U[1]

KCCC1274C-S[1]

KCCC1275C-S[1]

KCCC1276C-S[1]

KCCC1277C-S[1]

KCCC1278C-S[1]

KCCC1279C-S[1]

KCCC1281C-S[1]

KCCC1282C-S[1]

KCCC1283C-S[1]

KCCC1284C-S[1]

KCCC1285C-S[1]

KCCC1286C-S[1]

KCCC1287C-S[1]

KCCC1288C-S[1]

KCCC1289C-S[1]

KCCC1290C-S[1]

KCCC1291C-W[1]

KCCC1293C-S[1]

KCCC1294C-S[1]

KCCC1295C-S[1]

KCCC1296C-S[1]

KCCC1297C-S[1]

KCCC1298C-S[1]

KCCC1299C-S[1]

KCCC1300R-I[1]

KCCC1301C-W[1]

KCCC1301T-I[1]

KCCC1302C-W[1]

KCCC1302T-I[1]

KCCC1303C-S[1]

KCCC1303T-I[1]

KCCC1304C-W[1]

KCCC1305C-W[1]

KCCC1306C-W[1]

KCCC1307C-W[1]

KCCC1308C-W[1]

KCCC1309C-W[1]

KCCC1310C-W[1]

KCCC1311C-W[1]

KCCC1313C-S[1]

KCCC1314C-S[1]

KCCC1315C-S[1]

KCCC1316C-S[1]

KCCC1317C-S[1]

KCCC1318C-S[1]

KCCC1319C-W[1]

KCCC1320C-W[1]

KCCC1321C-W[1]

KCCC1322C-S[1]

KCCC1323C-W[1]

KCCC1324C-W[1]

KCCC1325C-W[1]

KCCC1326C-S[1]

KCCC1327C-S[1]

KCCC1328C-S[1]

KCCC1329C-S[1]

KCCC1330C-S[1]

KCCC1331C-S[1]

KCCC1332C-S[1]

KCCC1333C-S[1]

KCCC1334C-S[1]

KCCC1335C-S[1]

KCCC1336C-S[1]

KCCC1337C-S[1]

KCCC1338C-S[1]

KCCC1339C-S[1]

KCCC1340C-S[1]

KCCC1341C-S[1]

KCCC1342C-S[1]

KCCC1343C-S[1]

KCCC1344C-S[1]

KCCC1345C-S[1]

KCCC1346C-S[1]

KCCC1347C-S[1]

KCCC1348C-S[1]

KCCC1349C-S[1]

KCCC1350C-S[1]

KCCC1351C-S[1]

KCCC1352C-S[1]

KCCC1353C-S[1]

KCCC1354C-S[1]

KCCC1355C-S[1]

KCCC1356C-S[1]

KCCC1357C-S[1]

KCCC1358C-S[1]

KCCC1360C-S[1]

KCCC1361C-W[1]

KCCC1362C-S[1]

KCCC1363C-S[1]

KCCC1364C-S[1]

KCCC1365C-S[1]

KCCC1366C-S[1]

KCCC1367C-S[1]

KCCC1368C-S[1]

KCCC1369C-S[1]

KCCC1370C-S[1]

KCCC1371C-S[1]

KCCC1372C-S[1]

KCCC1373C-S[1]

KCCC1374C-S[1]

KCCC1375C-S[1]

KCCC1376C-S[1]

KCCC1377C-S[1]

KCCC1378C-S[1]

KCCC1379C-S[1]

KCCC1380C-S[1]

KCCC1381C-S[1]

KCCC1382C-S[1]

KCCC1383C-S[1]

KCCC1384C-S[1]

KCCC1385C-S[1]

KCCC1386C-S[1]

KCCC1387C-S[1]

KCCC1388C-S[1]

KCCC1389C-S[1]

KCCC1390C-S[1]

KCCC1391C-S[1]

KCCC1392C-W[1]

KCCC1393C-W[1]

KCCC1394C-W[1]

KCCC1395C-W[1]

KCCC1396C-W[1]

KCCC1397C-W[1]

KCCC1398C-W[1]

KCCC1399C-W[1]

KCCC1400C-W[1]

KCCC1401C-W[1]

KCCC1402C-W[1]

KCCC1403C-W[1]

KCCC1404C-W[1]

KCCC1405C-W[1]

KCCC1406C-W[1]

KCCC1407C-W[1]

KCCC1408C-W[1]

KCCC1409C-W[1]

KCCC1410C-W[1]

KCCC1411C-W[1]

KCCC1412C-W[1]

KCCC1413C-W[1]

KCCC1414C-S[1]

KCCC1415C-S[1]

KCCC1416C-W[1]

KCCC1417C-W[1]

KCCC1418C-S[1]

KCCC1421C-S[1]

KCCC1422C-S[1]

KCCC1424C-S[1]

KCCC1425C-S[1]

KCCC1431C-W[1]

KCCC1432C-S[1]

KCCC1433C-S[1]

KCCC1434C-S[1]

KCCC1435C-W[1]

KCCC1437C-W[1]

KCCC1438C-W[1]

KCCC1439C-W[1]

KCCC1440C-W[1]

KCCC1441C-W[1]

KCCC1442C-W[1]

KCCC1443C-W[1]

KCCC1445C-S[1]

KCCC1446C-S[1]

KCCC1447C-S[1]

KCCC1448C-S[1]

KCCC1449C-S[1]

KCCC1450C-S[1]

KCCC1451C-S[1]

KCCC1452C-S[1]

KCCC1454C-S[1]

KCCC1455C-S[1]

KCCC1456C-S[1]

KCCC1465C-S[1]

KCCC1466C-S[1]

KCCC1467C-S[1]

KCCC1468C-W[1]

KCCC1469C-S[1]

KCCC1470C-S[1]

KCCC1471C-S[1]

KCCC1472C-S[1]

KCCC1473C-S[1]

KCCC1474C-S[1]

KCCC1475C-S[1]

KCCC1476C-S[1]

KCCC1477C-S[1]

KCCC1478C-S[1]

KCCC1479C-S[1]

KCCC1480C-W[1]

KCCC1481C-W[1]

KCCC1484C-W[1]

KCCC1485C-W[1]

KCCC1486C-S[1]

KCCC1487C-S[1]

KCCC1488C-S[1]

KCCC1490C-S[1]

KCCC1491C-S[1]

KCCC1492C-S[1]

KCCC1494C-S[1]

KCCC1495C-S[1]

KCCC1497C-S[1]

KCCC1498C-S[1]

KCCC1499C-S[1]

KCCC1500C-S[1]

KCCC1501C-S[1]

KCCC1502C-S[1]

KCCC1503C-S[1]

KCCC1504C-S[1]

KCCC1505C-S[1]

KCCC1506C-S[1]

KCCC1507C-S[1]

KCCC1508C-S[1]

KCCC1509C-S[1]

KCCC1510C-S[1]

KCCC1511C-S[1]

KCCC1512C-S[1]

KCCC1513C-S[1]

KCCC1514C-S[1]

KCCC1515C-S[1]

KCCC1516C-S[1]

KCCC1517C-S[1]

KCCC1518C-S[1]

KCCC1519C-S[1]

KCCC1520C-S[1]

KCCC1521C-S[1]

KCCC1522C-S[1]

KCCC1523C-S[1]

KCCC1524C-S[1]

KCCC1525C-S[1]

KCCC1526C-S[1]

KCCC1527C-S[1]

KCCC1528C-S[1]

KCCC1529C-S[1]

KCCC1530C-S[1]

KCCC1531C-S[1]

KCCC1532C-S[1]

KCCC1533C-S[1]

KCCC1534C-S[1]

KCCC1535C-S[1]

KCCC1536C-S[1]

KCCC1538C-S[1]

KCCC1539C-S[1]

KCCC1541C-S[1]

KCCC1542C-S[1]

KCCC1543C-S[1]

KCCC1544C-S[1]

KCCC1547C-S[1]

KCCC1549C-S[1]

KCCC1551C-S[1]

KCCC1552C-S[1]

KCCC1553C-S[1]

KCCC1554C-S[1]

KCCC1555C-S[1]

KCCC1556C-S[1]

KCCC1557C-S[1]

KCCC1558C-S[1]

KCCC1559C-S[1]

KCCC1560C-S[1]

KCCC1561C-S[1]

KCCC1562C-S[1]

KCCC1563C-S[1]

KCCC1564C-S[1]

KCCC1565C-S[1]

KCCC1566C-S[1]

KCCC1567C-S[1]

KCCC1568C-S[1]

KCCC1569C-S[1]

KCCC1570C-S[1]

KCCC1571C-S[1]

KCCC1572C-S[1]

KCCC1573C-S[1]

KCCC1574C-S[1]

KCCC1579C-S[1]

KCCC1580C-S[1]

KCCC1581C-S[1]

KCCC1582C-S[1]

KCCC1583C-S[1]

KCCC1584C-S[1]

KCCC1585C-S[1]

KCCC1586C-S[1]

KCCC1587C-S[1]

KCCC1588C-S[1]

KCCC1589C-S[1]

KCCC1590C-S[1]

KCCC1591C-S[1]

KCCC1592C-S[1]

KCCC1593C-S[1]

KCCC1594C-S[1]

KCCC1595C-S[1]

KCCC1601C-W[1]

KCCC1602C-S[1]

KCCC1603C-W[1]

KCCC1604C-S[1]

KCCC1606C-S[1]

KCCC1607C-W[1]

KCCC1608C-S[1]

KCCC1609C-S[1]

KCCC1610C-S[1]

KCCC1611C-S[1]

KCCC1612C-W[1]

KCCC1613C-W[1]

KCCC1615C-W[1]

KCCC1616C-W[1]

KCCC1617C-S[1]

KCCC1619C-W[1]

KCCC1620C-S[1]

KCCC1621C-S[1]

KCCC1622C-S[1]

KCCC1623C-S[1]

KCCC1624C-S[1]

KCCC1625C-S[1]

KCCC1626C-S[1]

KCCC1627C-S[1]

KCCC1628C-S[1]

KCCC1629C-S[1]

KCCC1631C-S[1]

KCCC1632C-S[1]

KCCC1633C-S[1]

KCCC1634C-S[1]

KCCC1635C-S[1]

KCCC1636C-S[1]

KCCC1637C-S[1]

KCCC1638C-S[1]

KCCC1639C-S[1]

KCCC1640C-S[1]

KCCC1641C-S[1]

KCCC1642C-S[1]

KCCC1644C-S[1]

KCCC1645C-S[1]

KCCC1646C-S[1]

KCCC1647C-S[1]

KCCC1648C-S[1]

KCCC1649C-S[1]

KCCC1650C-S[1]

KCCC1652C-S[1]

KCCC1653C-S[1]

KCCC1654C-S[1]

KCCC1655C-S[1]

KCCC1656C-S[1]

KCCC1658C-S[1]

KCCC1659C-S[1]

KCCC1660C-S[1]

KCCC1661C-S[1]

KCCC1662C-S[1]

KCCC1663C-S[1]

KCCC1664C-S[1]

KCCC1665C-S[1]

KCCC1666C-S[1]

KCCC1667C-S[1]

KCCC1668C-S[1]

KCCC1670C-S[1]

KCCC1671C-S[1]

KCCC1672C-S[1]

KCCC1673C-S[1]

KCCC1674C-S[1]

KCCC1675C-S[1]

KCCC1677C-S[1]

KCCC1678C-S[1]

KCCC1679C-S[1]

KCCC1680C-S[1]

KCCC1681C-S[1]

KCCC1682C-S[1]

KCCC1683C-S[1]

KCCC1684C-S[1]

KCCC1685C-S[1]

KCCC1686C-S[1]

KCCC1687C-S[1]

KCCC1688C-S[1]

KCCC1689C-S[1]

KCCC1690C-S[1]

KCCC1691C-S[1]

KCCC1692C-S[1]

KCCC1693C-S[1]

KCCC1694C-S[1]

KCCC1695C-S[1]

KCCC1696C-S[1]

KCCC1697C-S[1]

KCCC1698C-S[1]

KCCC1699C-S[1]

KCCC1700C-S[1]

KCCC1701C-S[1]

KCCC1702C-S[1]

KCCC1703C-S[1]

KCCC1704C-S[1]

KCCC1705C-S[1]

KCCC1706C-S[1]

KCCC1707C-S[1]

KCCC1708C-S[1]

KCCC1710C-S[1]

KCCC1711C-S[1]

KCCC1712C-S[1]

KCCC1713C-S[1]

KCCC1714C-S[1]

KCCC1718C-S[1]

KCCC1719C-S[1]

KCCC1720C-S[1]

KCCC1721C-S[1]

KCCC1722C-S[1]

KCCC1723C-S[1]

KCCC1724C-S[1]

KCCC1726C-S[1]

KCCC1727C-S[1]

KCCC1728C-S[1]

KCCC1729C-S[1]

KCCC1730C-S[1]

KCCC1731C-S[1]

KCCC1732C-S[1]

KCCC1733C-S[1]

KCCC1734C-S[1]

KCCC1735C-S[1]

KCCC1736C-S[1]

KCCC1737C-S[1]

KCCC1738C-S[1]

KCCC1739C-S[1]

KCCC1740C-S[1]

KCCC1742C-S[1]

KCCC1743C-S[1]

KCCC1744C-S[1]

KCCC1745C-S[1]

KCCC1746C-S[1]

KCCC1747C-S[1]

KCCC1748C-S[1]

KCCC1749C-S[1]

KCCC1750C-S[1]

KCCC1751C-S[1]

KCCC1752C-S[1]

KCCC1753C-S[1]

KCCC1754C-S[1]

KCCC1755C-S[1]

KCCC1756C-S[1]

KCCC1757C-S[1]

KCCC1758C-S[1]

KCCC1759C-S[1]

KCCC1760C-S[1]

KCCC1761C-S[1]

KCCC1762C-S[1]

KCCC1763C-S[1]

KCCC1764C-S[1]

KCCC1765C-S[1]

KCCC1766C-S[1]

KCCC1767C-S[1]

KCCC1772C-S[1]

KCCC1775C-S[1]

KCCC1777C-S[1]

KCCC1778C-S[1]

KCCC1779C-S[1]

KCCC1780C-S[1]

KCCC1781C-S[1]

KCCC1782C-S[1]

KCCC1783C-S[1]

KCCC1784C-S[1]

KCCC1785C-S[1]

KCCC1786C-S[1]

KCCC1787C-S[1]

KCCC1788C-S[1]

KCCC1789C-S[1]

KCCC1790C-S[1]

KCCC1791C-S[1]

KCCC1792C-S[1]

KCCC1793C-S[1]

KCCC1794C-S[1]

KCCC1796C-S[1]

KCCC1797C-S[1]

KCCC1798C-S[1]

KCCC1799C-S[1]

KCCC1805C-S[1]

KCCC1808C-S[1]

KCCC1809C-S[1]

KCCC1810C-S[1]

KCCC1811C-S[1]

KCCC1812C-S[1]

KCCC1813C-S[1]

KCCC1814C-S[1]

KCCC1815C-S[1]

KCCC1816C-S[1]

KCCC1817C-S[1]

KCCC1818C-S[1]

KCCC1819C-S[1]

KCCC1820C-S[1]

KCCC1821C-S[1]

KCCC1822C-S[1]

KCCC1823C-S[1]

KCCC1824C-S[1]

KCCC1825C-S[1]

KCCC1826C-S[1]

KCCC1827C-S[1]

KCCC1828C-S[1]

KCCC1829C-S[1]

KCCC1830C-S[1]

KCCC1831C-S[1]

KCCC1832C-S[1]

KCCC1833C-S[1]

KCCC1834C-S[1]

KCCC1835C-S[1]

KCCC1836C-S[1]

KCCC1837C-S[1]

KCCC1838C-S[1]

KCCC1839C-S[1]

KCCC1840C-S[1]

KCCC1842C-S[1]

KCCC1843C-S[1]

KCCC1844C-S[1]

KCCC1845C-S[1]

KCCC1846C-S[1]

KCCC1847C-S[1]

KCCC1848C-S[1]

KCCC1849C-S[1]

KCCC1850C-S[1]

KCCC1851C-S[1]

KCCC1852C-S[1]

KCCC1853C-S[1]

KCCC1854C-S[1]

KCCC1855C-S[1]

KCCC1856C-S[1]

KCCC1857C-S[1]

KCCC1858C-S[1]

KCCC1859C-S[1]

KCCC1860C-S[1]

KCCC1861C-S[1]

KCCC1862C-S[1]

KCCC1863C-S[1]

KCCC1864C-S[1]

KCCC1865C-S[1]

KCCC1866C-S[1]

KCCC1867C-S[1]

KCCC1868C-S[1]

KCCC1869C-S[1]

KCCC1870C-S[1]

KCCC1871C-S[1]

KCCC1872C-S[1]

KCCC1873C-S[1]

KCCC1874C-S[1]

KCCC1875C-S[1]

KCCC1878C-S[1]

KCCC1879C-S[1]

KCCC1880C-S[1]

KCCC1881C-S[1]

KCCC1884C-S[1]

KCCC1886C-S[1]

KCCC1887C-S[1]

KCCC1888C-S[1]

KCCC1889C-S[1]

KCCC1890C-S[1]

KCCC1891C-S[1]

KCCC1892C-S[1]

KCCC1893C-S[1]

KCCC1894C-S[1]

KCCC1895C-S[1]

KCCC1896C-S[1]

KCCC1897C-S[1]

KCCC1898C-S[1]

KCCC1899C-S[1]

KCCC1900C-S[1]

KCCC1901C-S[1]

KCCC1902C-S[1]

KCCC1903C-S[1]

KCCC1904C-S[1]

KCCC1905C-S[1]

KCCC1906C-S[1]

KCCC1907C-S[1]

KCCC1908C-S[1]

KCCC1909C-S[1]

KCCC1910C-S[1]

KCCC1911C-S[1]

KCCC1912C-S[1]

KCCC1913C-S[1]

KCCC1914C-S[1]

KCCC1915C-S[1]

KCCC1916C-S[1]

KCCC1917C-S[1]

KCCC1918C-S[1]

KCCC1919C-S[1]

KCCC1920C-S[1]

KCCC1921C-S[1]

KCCC1922C-S[1]

KCCC1924C-S[1]

KCCC1928C-S[1]

KCCC1931C-S[1]

KCCC1932C-S[1]

KCCC1933C-S[1]

KCCC1934C-S[1]

KCCC1935C-S[1]

KCCC1936C-S[1]

KCCC1937C-S[1]

KCCC1938C-S[1]

KCCC1939C-S[1]

KCCC1940C-S[1]

KCCC1941C-S[1]

KCCC1942C-S[1]

KCCC1943C-S[1]

KCCC1944C-S[1]

KCCC1945C-S[1]

KCCC1946C-S[1]

KCCC1947C-S[1]

KCCC1948C-S[1]

KCCC1949C-S[1]

KCCC1950C-S[1]

KCCC1951C-S[1]

KCCC1952C-S[1]

KCCC1953C-S[1]

KCCC1954C-S[1]

KCCC1955C-S[1]

KCCC1956C-S[1]

KCCC1957C-S[1]

KCCC1958C-S[1]

KCCC1959C-S[1]

KCCC1960C-S[1]

KCCC1961C-S[1]

KCCC1962C-S[1]

KCCC1963C-S[1]

KCCC1964C-S[1]

KCCC1965C-S[1]

KCCC1966C-W[1]

KCCC1967C-W[1]

KCCC1968C-W[1]

KCCC1969C-S[1]

KCCC1970C-S[1]

KCCC1971C-W[1]

KCCC1972C-S[1]

KCCC1973C-S[1]

KCCC1974C-S[1]

KCCC1975C-S[1]

KCCC1976C-S[1]

KCCC1978C-S[1]

KCCC1979C-S[1]

KCCC1980C-S[1]

KCCC1981C-S[1]

KCCC1982C-S[1]

KCCC1983C-S[1]

KCCC1984C-S[1]

KCCC1985C-S[1]

KCCC1986C-S[1]

KCCC1987C-W[1]

KCCC1990C-W[1]

KCCC1999C-S[1]

KCCC2000C-S[1]

KCCC2000R-I[1]

KCCC2001C-S[1]

KCCC2001R-W[1]

KCCC2002C-S[1]

KCCC2002R-W[1]

KCCC2003C-S[1]

KCCC2003R-I[1]

KCCC2003T-W[1]

KCCC2004C-S[1]

KCCC2004R-S[1]

KCCC2004T-E[1]

KCCC2005C-S[1]

KCCC2005R-S[1]

KCCC2005T-E[1]

KCCC2006C-S[1]

KCCC2006R-S[1]

KCCC2006T-E[1]

KCCC2007C-S[1]

KCCC2007R-S[1]

KCCC2008C-W[1]

KCCC2008R-S[1]

KCCC2008T-E[1]

KCCC2009C-W[1]

KCCC2009R-S[1]

KCCC2009T-E[1]

KCCC2010C-S[1]

KCCC2010R-S[1]

KCCC2010T-E[1]

KCCC2011R-S[1]

KCCC2011T-E[1]

KCCC2012C-S[1]

KCCC2012R-W[1]

KCCC2012T-E[1]

KCCC2013C-S[1]

KCCC2013R-W[1]

KCCC2014R-S[1]

KCCC2015C-S[1]

KCCC2015R-S[1]

KCCC2015T-E[1]

KCCC2016C-S[1]

KCCC2016R-S[1]

KCCC2017C-S[1]

KCCC2017R-S[1]

KCCC2017T-E[1]

KCCC2018C-S[1]

KCCC2018R-S[1]

KCCC2018T-E[1]

KCCC2019C-S[1]

KCCC2019R-S[1]

KCCC2020C-S[1]

KCCC2020R-S[1]

KCCC2021C-S[1]

KCCC2021R-S[1]

KCCC2021T-E[1]

KCCC2022C-S[1]

KCCC2022R-W[1]

KCCC2023C-S[1]

KCCC2023R-S[1]

KCCC2023T-E[1]

KCCC2024C-S[1]

KCCC2024R-S[1]

KCCC2024T-E[1]

KCCC2025C-W[1]

KCCC2025R-S[1]

KCCC2025T-E[1]

KCCC2026C-S[1]

KCCC2026R-S[1]

KCCC2026T-E[1]

KCCC2027C-S[1]

KCCC2027R-S[1]

KCCC2027T-E[1]

KCCC2028C-S[1]

KCCC2028R-S[1]

KCCC2029C-U[1]

KCCC2029R-S[1]

KCCC2030C-S[1]

KCCC2030R-S[1]

KCCC2031C-S[1]

KCCC2031T-E[1]

KCCC2032C-S[1]

KCCC2032R-S[1]

KCCC2032T-E[1]

KCCC2033C-S[1]

KCCC2033R-S[1]

KCCC2033T-E[1]

KCCC2034C-W[1]

KCCC2034R-S[1]

KCCC2034T-E[1]

KCCC2035C-S[1]

KCCC2035R-S[1]

KCCC2035T-E[1]

KCCC2036R-S[1]

KCCC2036T-E[1]

KCCC2037C-S[1]

KCCC2037R-S[1]

KCCC2037T-E[1]

KCCC2038C-S[1]

KCCC2038R-S[1]

KCCC2039C-S[1]

KCCC2039R-S[1]

KCCC2040C-S[1]

KCCC2040R-S[1]

KCCC2041C-S[1]

KCCC2041R-S[1]

KCCC2042C-W[1]

KCCC2042R-S[1]

KCCC2042T-E[1]

KCCC2043C-S[1]

KCCC2043T-E[1]

KCCC2044C-S[1]

KCCC2044R-S[1]

KCCC2044T-E[1]

KCCC2045C-S[1]

KCCC2045R-S[1]

KCCC2045T-E[1]

KCCC2046C-S[1]

KCCC2046R-S[1]

KCCC2046T-E[1]

KCCC2047C-S[1]

KCCC2047R-S[1]

KCCC2047T-E[1]

KCCC2048C-S[1]

KCCC2048R-S[1]

KCCC2048T-E[1]

KCCC2049C-S[1]

KCCC2049R-W[1]

KCCC2049T-E[1]

KCCC2050C-S[1]

KCCC2050R-S[1]

KCCC2050T-E[1]

KCCC2051C-S[1]

KCCC2051R-S[1]

KCCC2051T-E[1]

KCCC2052R-S[1]

KCCC2052T-E[1]

KCCC2053C-S[1]

KCCC2053R-S[1]

KCCC2053T-E[1]

KCCC2054C-S[1]

KCCC2054R-S[1]

KCCC2054T-E[1]

KCCC2055C-S[1]

KCCC2055R-S[1]

KCCC2055T-E[1]

KCCC2056C-S[1]

KCCC2056R-S[1]

KCCC2056T-E[1]

KCCC2057C-S[1]

KCCC2057R-S[1]

KCCC2057T-E[1]

KCCC2058C-S[1]

KCCC2058R-W[1]

KCCC2058T-E[1]

KCCC2059C-S[1]

KCCC2059R-W[1]

KCCC2060C-W[1]

KCCC2060T-E[1]

KCCC2061C-S[1]

KCCC2061T-E[1]

KCCC2062C-W[1]

KCCC2062T-E[1]

KCCC2063C-W[1]

KCCC2063T-E[1]

KCCC2064C-W[1]

KCCC2064T-E[1]

KCCC2065C-W[1]

KCCC2065T-E[1]

KCCC2066C-S[1]

KCCC2066T-E[1]

KCCC2067C-S[1]

KCCC2067T-E[1]

KCCC2068T-E[1]

KCCC2069C-S[1]

KCCC2069T-E[1]

KCCC2070T-E[1]

KCCC2071T-E[1]

KCCC2072T-E[1]

KCCC2073T-E[1]

KCCC2074T-E[1]

KCCC2075T-E[1]

KCCC2076C-S[1]

KCCC2076T-E[1]

KCCC2077C-S[1]

KCCC2077T-W[1]

KCCC2078C-S[1]

KCCC2079C-S[1]

KCCC2080C-S[1]

KCCC2080T-E[1]

KCCC2081T-E[1]

KCCC2082C-S[1]

KCCC2082T-E[1]

KCCC2083C-S[1]

KCCC2083T-E[1]

KCCC2084C-S[1]

KCCC2084T-E[1]

KCCC2085C-W[1]

KCCC2085T-E[1]

KCCC2086C-S[1]

KCCC2086T-E[1]

KCCC2087T-E[1]

KCCC2088T-E[1]

KCCC2089C-S[1]

KCCC2092C-W[1]

KCCC2099C-S[1]

KCCC2100C-I[1]

KCCC2100R-W[1]

KCCC2101C-I[1]

KCCC2101R-S[1]

KCCC2102C-S[1]

KCCC2102R-S[1]

KCCC2103C-S[1]

KCCC2103R-S[1]

KCCC2104C-S[1]

KCCC2104R-S[1]

KCCC2105C-S[1]

KCCC2105R-S[1]

KCCC2106C-S[1]

KCCC2106R-S[1]

KCCC2107R-U[1]

KCCC2108C-S[1]

KCCC2108R-S[1]

KCCC2109R-S[1]

KCCC2110C-S[1]

KCCC2110R-S[1]

KCCC2111R-S[1]

KCCC2112C-S[1]

KCCC2112R-S[1]

KCCC2113C-S[1]

KCCC2113R-S[1]

KCCC2114C-S[1]

KCCC2114R-S[1]

KCCC2115C-S[1]

KCCC2115R-S[1]

KCCC2116C-S[1]

KCCC2116R-S[1]

KCCC2117C-S[1]

KCCC2117R-S[1]

KCCC2118C-S[1]

KCCC2119C-S[1]

KCCC2120C-S[1]

KCCC2121C-S[1]

KCCC2122C-S[1]

KCCC2123C-S[1]

KCCC2124C-S[1]

KCCC2125C-S[1]

KCCC2126C-S[1]

KCCC2127C-S[1]

KCCC2128C-S[1]

KCCC2129C-S[1]、[2]

KCCC2130C-S[1]

KCCC2131C-S[1]、[2]

KCCC2132C-W[1]

KCCC2134C-S[1]

KCCC2136C-S[1]

KCCC2138C-S[1]

KCCC2139C-W[1]

KCCC2140C-S[1]

KCCC2141C-S[1]

KCCC2146C-S[1]、[2]

KCCC2153C-S[1]

KCCC2154C-S[1]

KCCC2155C-S[1]

KCCC2158C-S[1]

KCCC2159C-S[1]

KCCC2160C-S[1]

KCCC2163C-S[1]

KCCC2166C-S[1]

KCCC2167C-S[1]

KCCC2168C-S[1]

KCCC2169C-S[1]

KCCC2170C-S[1]

KCCC2171C-S[1]

KCCC2172C-S[1]

KCCC2173C-S[1]

KCCC2174C-S[1]

KCCC2175C-S[1]

KCCC2176C-S[1]

KCCC2177C-S[1]

KCCC2178C-S[1]

KCCC2179C-S[1]

KCCC2180C-S[1]

KCCC2181C-S[1]

KCCC2182C-S[1]

KCCC2183C-S[1]

KCCC2186C-S[1]

KCCC2187C-S[1]

KCCC2189C-S[1]

KCCC2190C-S[1]

KCCC2200C-S[1]

KCCC2200R-S[1]

KCCC2201C-W[1]

KCCC2201R-S[1]

KCCC2203C-S[1]

KCCC2204C-W[1]

KCCC2208C-S[1]

KCCC2209C-W[1]

KCCC2210C-S[1]、[2]

KCCC2212C-S[1]

KCCC2213C-S[1]

KCCC2214C-S[1]

KCCC2216C-S[1]

KCCC2217C-S[1]

KCCC2218C-S[1]

KCCC2219C-S[1]

KCCC2220C-S[1]

KCCC2230C-S[1]

KCCC2231C-W[1]

KCCC2232C-S[1]

KCCC2233C-S[1]

KCCC2235C-S[1]

KCCC2240C-S[1]

KCCC2253C-S[1]

KCCC2254C-S[1]

KCCC2255C-S[1]

KCCC2256C-S[1]

KCCC2257C-S[1]

KCCC2259C-S[1]

KCCC2260C-S[1]

KCCC2269C-S[1]

KCCC2277C-S[1]

KCCC2278C-S[1]

KCCC2279C-S[1]

KCCC2280C-S[1]

KCCC2281C-S[1]

KCCC2282C-S[1]

KCCC2283C-S[1]

KCCC2284C-S[1]

KCCC2285C-S[1]

KCCC2286C-S[1]

KCCC2287C-S[1]

KCCC2288C-S[1]

KCCC2289C-S[1]

KCCC2290C-S[1]

KCCC2291C-S[1]

KCCC2292C-S[1]

KCCC2293C-S[1]

KCCC2294C-S[1]

KCCC2295C-S[1]

KCCC2296C-S[1]

KCCC2297C-S[1]

KCCC2298C-S[1]

KCCC2299C-S[1]

KCCC2300R-S[1]

KCCC2301C-S[1]

KCCC2301R-S[1]

KCCC2302C-S[1]

KCCC2302R-S[1]

KCCC2303C-S[1]

KCCC2303R-S[1]

KCCC2304C-S[1]

KCCC2304R-S[1]

KCCC2305C-S[1]

KCCC2305R-S[1]

KCCC2306C-S[1]

KCCC2306R-S[1]

KCCC2307C-S[1]

KCCC2307R-S[1]

KCCC2308C-S[1]

KCCC2308R-S[1]

KCCC2309C-W[1]

KCCC2309R-U[1]

KCCC2310C-W[1]

KCCC2310R-S[1]

KCCC2311R-S[1]

KCCC2312C-S[1]

KCCC2312R-S[1]

KCCC2313C-S[1]

KCCC2313R-W[1]

KCCC2314C-S[1]

KCCC2314R-W[1]

KCCC2315C-S[1]

KCCC2315R-W[1]

KCCC2316C-S[1]

KCCC2316R-W[1]

KCCC2317C-S[1]

KCCC2318C-S[1]

KCCC2319C-U[1]

KCCC2320C-U[1]

KCCC2321C-S[1]

KCCC2322C-W[1]

KCCC2323C-S[1]

KCCC2325C-S[1]

KCCC2326C-W[1]

KCCC2327C-W[1]

KCCC2328C-S[1]

KCCC2329C-S[1]

KCCC2331C-S[1]

KCCC2332C-S[1]

KCCC2333C-S[1]、[2]

KCCC2334C-S[1]

KCCC2335C-S[1]

KCCC2336C-S[1]

KCCC2337C-S[1]

KCCC2338C-S[1]

KCCC2339C-S[1]

KCCC2340C-U[1]

KCCC2341C-S[1]

KCCC2342C-S[1]

KCCC2343C-S[1]

KCCC2344C-U[1]

KCCC2345C-S[1]

KCCC2346C-S[1]

KCCC2347C-S[1]

KCCC2348C-S[1]

KCCC2349C-U[1]

KCCC2352C-W[1]

KCCC2354C-S[1]

KCCC2355C-S[1]

KCCC2356C-S[1]

KCCC2357C-S[1]

KCCC2358C-S[1]

KCCC2359C-S[1]

KCCC2360C-S[1]

KCCC2361C-S[1]

KCCC2362C-W[1]

KCCC2363C-S[1]

KCCC2364C-S[1]

KCCC2365C-S[1]

KCCC2366C-S[1]

KCCC2367C-S[1]

KCCC2369C-W[1]

KCCC2370C-S[1]

KCCC2371C-S[1]

KCCC2373C-S[1]

KCCC2374C-S[1]

KCCC2375C-S[1]

KCCC2376C-S[1]

KCCC2377C-S[1]

KCCC2378C-W[1]

KCCC2379C-S[1]

KCCC2380C-S[1]

KCCC2381C-S[1]

KCCC2383C-S[1]

KCCC2384C-S[1]

KCCC2385C-S[1]

KCCC2386C-S[1]

KCCC2388C-S[1]

KCCC2390C-S[1]

KCCC2392C-S[1]

KCCC2393C-S[1]

KCCC2394C-S[1]

KCCC2395C-S[1]

KCCC2396C-S[1]

KCCC2397C-S[1]

KCCC2399C-S[1]

KCCC2400C-S[1]

KCCC2400R-S[1]

KCCC2401C-S[1]

KCCC2402C-S[1]

KCCC2402T-E[1]

KCCC2403C-S[1]

KCCC2403T-E[1]

KCCC2404C-S[1]

KCCC2405C-S[1]

KCCC2406C-S[1]

KCCC2407C-S[1]

KCCC2408C-S[1]

KCCC2409C-S[1]

KCCC2410C-S[1]

KCCC2411C-S[1]

KCCC2412C-S[1]

KCCC2413C-S[1]

KCCC2414C-W[1]

KCCC2415C-W[1]

KCCC2416C-W[1]

KCCC2417C-S[1]

KCCC2418C-S[1]

KCCC2419C-W[1]

KCCC2420C-S[1]

KCCC2421C-S[1]

KCCC2422C-S[1]

KCCC2423C-S[1]

KCCC2424C-S[1]

KCCC2425C-S[1]

KCCC2426C-S[1]

KCCC2427C-S[1]

KCCC2428C-S[1]

KCCC2429C-S[1]

KCCC2430C-S[1]

KCCC2431C-S[1]

KCCC2432C-S[1]

KCCC2433C-W[1]

KCCC2434C-S[1]

KCCC2435C-S[1]

KCCC2436C-S[1]

KCCC2437C-S[1]

KCCC2438C-S[1]

KCCC2439C-S[1]

KCCC2440C-S[1]

KCCC2441C-S[1]

KCCC2442C-S[1]

KCCC2443C-S[1]

KCCC2444C-S[1]

KCCC2445C-S[1]

KCCC2446C-S[1]

KCCC2447C-S[1]

KCCC2448C-S[1]

KCCC2449C-S[1]

KCCC2450C-S[1]

KCCC2451C-S[1]

KCCC2452C-S[1]

KCCC2453C-S[1]

KCCC2454C-W[1]

KCCC2455C-S[1]

KCCC2456C-S[1]

KCCC2458C-S[1]

KCCC2459C-S[1]

KCCC2460C-S[1]

KCCC2461C-S[1]

KCCC2462C-S[1]

KCCC2463C-S[1]

KCCC2464C-S[1]

KCCC2465C-S[1]

KCCC2466C-S[1]

KCCC2467C-S[1]

KCCC2468C-S[1]

KCCC2469C-S[1]

KCCC2470C-S[1]

KCCC2471C-S[1]

KCCC2472C-S[1]

KCCC2473C-S[1]

KCCC2474C-S[1]

KCCC2475C-S[1]

KCCC2476C-S[1]

KCCC2477C-S[1]

KCCC2478C-S[1]

KCCC2479C-S[1]

KCCC2480C-S[1]

KCCC2481C-S[1]

KCCC2482C-S[1]

KCCC2483C-S[1]

KCCC2484C-S[1]

KCCC2485C-S[1]

KCCC2486C-S[1]

KCCC2490C-S[1]

KCCC2491C-S[1]

KCCC2492C-S[1]

KCCC2500C-S[1]

KCCC2500R-S[1]

KCCC2501C-S[1]

KCCC2501R-S[1]

KCCC2501T-E[1]

KCCC2502C-S[1]

KCCC2502R-S[1]

KCCC2502T-E[1]

KCCC2503C-W[1]

KCCC2503T-E[1]

KCCC2504C-S[1]

KCCC2504R-S[1]

KCCC2504T-E[1]

KCCC2505C-W[1]

KCCC2505R-S[1]、[2]

KCCC2505T-E[1]

KCCC2506C-S[1]

KCCC2506T-W[1]

KCCC2507C-S[1]

KCCC2507R-S[1]

KCCC2507T-E[1]

KCCC2508C-S[1]

KCCC2508T-E[1]

KCCC2509T-E[1]

KCCC2510C-S[1]

KCCC2510T-E[1]

KCCC2511C-W[1]

KCCC2511T-W[1]

KCCC2512C-S[1]

KCCC2512T-W[1]

KCCC2513C-S[1]

KCCC2513T-E[1]

KCCC2514C-S[1]

KCCC2514T-E[1]

KCCC2515C-S[1]

KCCC2515T-E[1]

KCCC2516C-S[1]

KCCC2516T-E[1]

KCCC2517C-S[1]

KCCC2517T-E[1]

KCCC2518C-S[1]

KCCC2518R-S[1]

KCCC2518T-E[1]

KCCC2519C-W[1]

KCCC2519R-U[1]

KCCC2519T-W[1]

KCCC2520R-S[1]

KCCC2520T-E[1]

KCCC2521C-U[1]

KCCC2521R-S[1]

KCCC2521T-W[1]

KCCC2522C-U[1]

KCCC2522R-S[1]

KCCC2522T-E[1]

KCCC2523C-U[1]

KCCC2523T-E[1]

KCCC2524T-E[1]

KCCC2525T-E[1]

KCCC2526T-E[1]

KCCC2527T-E[1]

KCCC2528T-E[1]

KCCC2529T-E[1]

KCCC2530T-E[1]

KCCC2531C-W[1]

KCCC2531T-W[1]

KCCC2532T-W[1]

KCCC2533C-W[1]

KCCC2533T-W[1]

KCCC2534T-W[1]

KCCC2535T-E[1]

KCCC2536T-E[1]

KCCC2537T-E[1]

KCCC2538T-E[1]

KCCC2539T-E[1]

KCCC2540C-U[1]

KCCC2540T-W[1]

KCCC2541C-U[1]

KCCC2541T-W[1]

KCCC2542C-U[1]

KCCC2542T-E[1]

KCCC2543T-E[1]

KCCC2544T-E[1]

KCCC2545T-E[1]

KCCC2546T-E[1]

KCCC2547T-E[1]

KCCC2548T-E[1]

KCCC2549T-E[1]

KCCC2550T-E[1]

KCCC2551C-S[1]

KCCC2551T-E[1]

KCCC2552C-S[1]

KCCC2552T-E[1]

KCCC2553C-S[1]

KCCC2553T-W[1]

KCCC2554C-S[1]

KCCC2554T-W[1]

KCCC2555C-S[1]

KCCC2555T-E[1]

KCCC2556C-S[1]

KCCC2556T-E[1]

KCCC2557C-S[1]

KCCC2557T-E[1]

KCCC2558C-S[1]

KCCC2558T-W[1]

KCCC2559C-S[1]

KCCC2559T-E[1]

KCCC2560C-S[1]

KCCC2560T-E[1]

KCCC2561C-S[1]

KCCC2561T-E[1]

KCCC2562C-S[1]

KCCC2562T-E[1]

KCCC2563C-W[1]

KCCC2563T-E[1]

KCCC2564C-U[1]

KCCC2564T-E[1]

KCCC2565C-S[1]

KCCC2565T-E[1]

KCCC2566C-S[1]

KCCC2566T-E[1]

KCCC2567C-W[1]

KCCC2567T-E[1]

KCCC2568C-S[1]

KCCC2568T-E[1]

KCCC2569C-S[1]

KCCC2569T-E[1]

KCCC2570C-U[1]

KCCC2570T-E[1]

KCCC2571C-U[1]

KCCC2572C-S[1]

KCCC2573C-U[1]

KCCC2574T-E[1]

KCCC2575C-S[1]

KCCC2575T-E[1]

KCCC2576C-S[1]

KCCC2576T-E[1]

KCCC2577T-E[1]

KCCC2578C-U[1]

KCCC2578T-E[1]

KCCC2579T-W[1]

KCCC2580C-S[1]

KCCC2580T-W[1]

KCCC2581T-E[1]

KCCC2582C-S[1]

KCCC2582T-W[1]

KCCC2583C-S[1]

KCCC2583T-W[1]

KCCC2584T-E[1]

KCCC2585C-S[1]

KCCC2585T-W[1]

KCCC2586T-W[1]

KCCC2587C-S[1]

KCCC2587T-E[1]

KCCC2588T-E[1]

KCCC2589T-E[1]

KCCC2590C-S[1]

KCCC2591C-W[1]

KCCC2592T-E[1]

KCCC2593T-E[1]

KCCC2594T-E[1]

KCCC2595T-E[1]

KCCC2596T-E[1]

KCCC2597T-E[1]

KCCC2598T-E[1]

KCCC2599T-W[1]

KCCC2600C-S[1]

KCCC2600R-S[1]

KCCC2601C-S[1]

KCCC2601R-S[1]

KCCC2601T-E[1]

KCCC2602R-S[1]

KCCC2602T-E[1]

KCCC2603R-S[1]

KCCC2604C-W[1]

KCCC2604R-S[1]

KCCC2605R-U[1]

KCCC2606C-S[1]

KCCC2607C-W[1]

KCCC2610C-U[1]

KCCC2611C-U[1]

KCCC2612C-U[1]

KCCC2613C-U[1]

KCCC2614C-U[1]

KCCC2615C-U[1]

KCCC2617C-U[1]

KCCC2618C-S[1]

KCCC2619C-S[1]

KCCC2620C-S[1]

KCCC2621C-S[1]

KCCC2622C-S[1]

KCCC2622R-S[1]

KCCC2623C-S[1]

KCCC2624C-S[1]

KCCC2625C-S[1]

KCCC2626C-S[1]

KCCC2627C-S[1]

KCCC2628C-S[1]

KCCC2629C-S[1]

KCCC2630C-S[1]

KCCC2631C-S[1]

KCCC2632C-S[1]

KCCC2633C-S[1]

KCCC2634C-S[1]

KCCC2635C-S[1]

KCCC2636C-S[1]

KCCC2637C-S[1]

KCCC2638C-S[1]

KCCC2639C-S[1]

KCCC2640C-S[1]

KCCC2641C-S[1]

KCCC2642C-S[1]

KCCC2643C-S[1]

KCCC2644C-S[1]

KCCC2645C-S[1]

KCCC2646C-S[1]

KCCC2647C-S[1]

KCCC2648C-S[1]

KCCC2649C-S[1]

KCCC2650C-S[1]

KCCC2651C-S[1]

KCCC2652C-S[1]

KCCC2653C-S[1]

KCCC2654C-S[1]

KCCC2655C-S[1]

KCCC2656C-S[1]

KCCC2657C-S[1]

KCCC2658C-S[1]

KCCC2659C-S[1]

KCCC2660C-S[1]

KCCC2661C-S[1]

KCCC2662C-S[1]

KCCC2663C-W[1]

KCCC2664C-S[1]

KCCC2665C-S[1]

KCCC2666C-S[1]

KCCC2667C-S[1]

KCCC2669C-S[1]

KCCC2670C-S[1]

KCCC2671C-S[1]

KCCC2672C-S[1]

KCCC2673C-S[1]

KCCC2674C-S[1]

KCCC2675C-S[1]

KCCC2676C-S[1]

KCCC2677C-S[1]

KCCC2678C-S[1]

KCCC2679C-S[1]

KCCC2680C-S[1]

KCCC2681C-S[1]

KCCC2682C-S[1]

KCCC2683C-S[1]

KCCC2684C-S[1]

KCCC2685C-S[1]

KCCC2686C-S[1]

KCCC2687C-S[1]

KCCC2688C-S[1]

KCCC2689C-S[1]

KCCC2690C-S[1]

KCCC2691C-S[1]

KCCC2692C-S[1]

KCCC2693C-S[1]

KCCC2694C-S[1]

KCCC2695C-S[1]

KCCC2696C-S[1]

KCCC2697C-S[1]

KCCC2698C-S[1]

KCCC2699C-S[1]

KCCC2701C-U[1]

KCCC2704C-S[1]

KCCC2705C-S[1]

KCCC2706C-S[1]

KCCC2712C-S[1]

KCCC2713C-S[1]

KCCC2714C-S[1]

KCCC2715C-S[1]

KCCC2716C-S[1]

KCCC2717C-S[1]

KCCC2723C-S[1]

KCCC2724C-S[1]

KCCC2727C-W[1]

KCCC2731C-U[1]

KCCC2732C-W[1]

KCCC2733C-W[1]

KCCC2736C-W[1]

KCCC2740C-U[1]

KCCC2770C-W[1]

KCCC2772C-S[1]

KCCC2773C-S[1]

KCCC2774C-S[1]

KCCC2775C-S[1]

KCCC2776C-S[1]

KCCC2777C-S[1]

KCCC2778C-S[1]

KCCC2779C-S[1]

KCCC2780C-S[1]

KCCC2781C-S[1]

KCCC2782C-S[1]

KCCC2783C-S[1]

KCCC2784C-S[1]

KCCC2785C-S[1]

KCCC2786C-S[1]

KCCC2800C-S[1]

KCCC2801C-W[1]

KCCC2803C-S[1]

KCCC2804C-S[1]

KCCC2805C-S[1]

KCCC2806C-S[1]

KCCC2807C-S[1]

KCCC2808C-S[1]

KCCC2809C-S[1]

KCCC2810C-S[1]

KCCC2812C-W[1]

KCCC2813C-S[1]、[2]

KCCC2814C-S[1]

KCCC2816C-S[1]

KCCC2817C-S[1]

KCCC2818C-S[1]

KCCC2819C-S[1]

KCCC2820C-S[1]

KCCC2821C-S[1]

KCCC2822C-S[1]

KCCC2823C-S[1]

KCCC2824C-S[1]

KCCC2825C-S[1]

KCCC2826C-S[1]

KCCC2827C-S[1]

KCCC2828C-S[1]

KCCC2829C-S[1]

KCCC2830C-S[1]

KCCC2831C-S[1]

KCCC2832C-S[1]

KCCC2833C-S[1]

KCCC2834C-S[1]

KCCC2835C-S[1]

KCCC2836C-S[1]

KCCC2837C-S[1]

KCCC2838C-S[1]

KCCC2839C-S[1]

KCCC2840C-S[1]

KCCC2841C-S[1]

KCCC2842C-S[1]

KCCC2843C-S[1]

KCCC2844C-S[1]

KCCC2845C-S[1]

KCCC2846C-S[1]

KCCC2847C-S[1]

KCCC2848C-S[1]

KCCC2849C-S[1]

KCCC2850C-S[1]

KCCC2851C-S[1]

KCCC2852C-S[1]

KCCC2853C-S[1]

KCCC2854C-S[1]

KCCC2855C-S[1]

KCCC2856C-S[1]

KCCC2857C-S[1]

KCCC2858C-S[1]

KCCC2859C-S[1]

KCCC2861C-S[1]

KCCC2862C-S[1]

KCCC2863C-S[1]

KCCC2864C-S[1]

KCCC2865C-S[1]

KCCC2866C-S[1]

KCCC2867C-S[1]

KCCC2868C-S[1]

KCCC2869C-S[1]

KCCC2870C-W[1]

KCCC2871C-S[1]

KCCC2872C-S[1]

KCCC2873C-S[1]

KCCC2874C-S[1]

KCCC2875C-W[1]

KCCC2876C-S[1]

KCCC2877C-W[1]

KCCC2878C-S[1]

KCCC2879C-S[1]

KCCC2880C-S[1]

KCCC2881C-S[1]

KCCC2882C-S[1]

KCCC2883C-S[1]

KCCC2884C-S[1]

KCCC2885C-S[1]

KCCC2886C-S[1]

KCCC2888C-U[1]

KCCC2889C-S[1]

KCCC2890C-S[1]

KCCC2892C-W[1]、[2]

KCCC2893C-W[1]

KCCC2894C-S[1]

KCCC2895C-S[1]

KCCC2896C-W[1]

KCCC2899C-S[1]

KCCC2900C-S[1]

KCCC2901C-S[1]

KCCC2902C-S[1]

KCCC2903C-S[1]

KCCC2904C-S[1]

KCCC2905C-S[1]

KCCC2906C-S[1]

KCCC2907C-S[1]

KCCC2908C-S[1]

KCCC2909C-S[1]

KCCC2910C-S[1]

KCCC2911C-S[1]

KCCC2912C-S[1]

KCCC2913C-S[1]

KCCC2914C-S[1]

KCCC2915C-S[1]

KCCC2916C-S[1]

KCCC2917C-S[1]

KCCC2918C-S[1]

KCCC2919C-S[1]

KCCC2920C-S[1]

KCCC2921C-S[1]

KCCC2922C-S[1]

KCCC2923C-S[1]

KCCC2924C-S[1]

KCCC2925C-S[1]

KCCC2926C-S[1]

KCCC2927C-S[1]

KCCC2928C-S[1]

KCCC2929C-S[1]

KCCC2930C-S[1]

KCCC2931C-S[1]

KCCC2932C-S[1]

KCCC2933C-S[1]

KCCC2934C-S[1]

KCCC2935C-W[1]

KCCC2936C-W[1]

KCCC2937C-S[1]

KCCC2938C-S[1]

KCCC2941C-S[1]

KCCC2942C-S[1]

KCCC2943C-S[1]

KCCC2944C-S[1]

KCCC2945C-S[1]

KCCC2946C-S[1]

KCCC2947C-S[1]

KCCC2948C-S[1]

KCCC2949C-S[1]

KCCC2950C-S[1]

KCCC2951C-S[1]

KCCC2952C-S[1]

KCCC2953C-S[1]

KCCC2954C-S[1]

KCCC2955C-S[1]

KCCC2956C-S[1]

KCCC2957C-S[1]

KCCC2958C-S[1]

KCCC2959C-S[1]

KCCC2960C-S[1]

KCCC2961C-S[1]

KCCC2962C-S[1]

KCCC2963C-S[1]

KCCC2964C-S[1]

KCCC2965C-S[1]

KCCC2966C-S[1]

KCCC2967C-W[1]

KCCC2968C-W[1]

KCCC2969C-S[1]

KCCC2970C-S[1]

KCCC2971C-S[1]

KCCC2972C-S[1]

KCCC2973C-S[1]

KCCC2975C-S[1]

KCCC2977C-S[1]

KCCC2978C-S[1]

KCCC2979C-S[1]

KCCC2980C-S[1]

KCCC2981C-S[1]

KCCC2985C-S[1]

KCCC2986C-S[1]

KCCC2987C-S[1]

KCCC2988C-S[1]

KCCC2989C-S[1]

KCCC2990C-S[1]

KCCC2991C-I[1]

KCCC2992C-S[1]

KCCC2993C-S[1]

KCCC2994C-S[1]

KCCC2995C-S[1]

KCCC2996C-S[1]

KCCC3001R-S[1]

KCCC3001T-E[1]

KCCC3002R-S[1]

KCCC3002T-E[1]

KCCC3003C-S[1]

KCCC3003R-S[1]

KCCC3003T-E[1]

KCCC3004C-S[1]

KCCC3004R-S[1]

KCCC3004T-W[1]

KCCC3005C-W[1]

KCCC3005R-S[1]

KCCC3005T-E[1]

KCCC3006C-S[1]

KCCC3006R-S[1]

KCCC3006T-E[1]

KCCC3007C-S[1]

KCCC3007R-S[1]

KCCC3007T-E[1]

KCCC3008C-S[1]

KCCC3008R-S[1]

KCCC3008T-W[1]

KCCC3009C-W[1]

KCCC3009R-S[1]

KCCC3009T-E[1]

KCCC3010C-W[1]

KCCC3010R-S[1]

KCCC3010T-E[1]

KCCC3011C-S[1]

KCCC3011R-S[1]

KCCC3011T-E[1]

KCCC3012C-S[1]

KCCC3012R-S[1]

KCCC3012T-E[1]

KCCC3013C-W[1]

KCCC3013R-S[1]

KCCC3013T-E[1]

KCCC3014C-S[1]

KCCC3014R-S[1]

KCCC3014T-E[1]

KCCC3015C-S[1]

KCCC3015R-S[1]

KCCC3015T-E[1]

KCCC3016C-S[1]

KCCC3016R-S[1]

KCCC3016T-E[1]

KCCC3017C-S[1]

KCCC3017R-S[1]

KCCC3017T-I[1]

KCCC3018C-S[1]

KCCC3018T-E[1]

KCCC3019C-S[1]

KCCC3019T-E[1]

KCCC3020R-S[1]

KCCC3020T-E[1]

KCCC3021C-S[1]

KCCC3021R-S[1]

KCCC3021T-W[1]

KCCC3022C-S[1]

KCCC3022R-S[1]

KCCC3022T-W[1]

KCCC3023C-S[1]

KCCC3023R-S[1]

KCCC3023T-E[1]

KCCC3024C-S[1]

KCCC3024R-S[1]

KCCC3024T-E[1]

KCCC3025C-S[1]

KCCC3025R-S[1]

KCCC3025T-W[1]

KCCC3026C-S[1]

KCCC3026R-U[1]

KCCC3026T-W[1]

KCCC3027C-S[1]

KCCC3027R-S[1]

KCCC3027T-E[1]

KCCC3028C-S[1]

KCCC3028R-S[1]

KCCC3028T-E[1]

KCCC3029C-S[1]

KCCC3029R-S[1]

KCCC3029T-E[1]

KCCC3030C-S[1]

KCCC3030R-S[1]

KCCC3030T-E[1]

KCCC3031C-S[1]

KCCC3031R-S[1]

KCCC3031T-E[1]

KCCC3032C-W[1]

KCCC3033C-S[1]

KCCC3033T-E[1]

KCCC3034C-S[1]

KCCC3034T-E[1]

KCCC3035C-S[1]

KCCC3035R-S[1]、[2]

KCCC3035T-E[1]

KCCC3036C-S[1]

KCCC3036R-S[1]、[2]

KCCC3036T-E[1]

KCCC3037C-S[1]

KCCC3037R-S[1]

KCCC3037T-E[1]

KCCC3038C-S[1]

KCCC3038R-S[1]

KCCC3038T-W[1]

KCCC3039R-S[1]

KCCC3040C-S[1]

KCCC3040R-S[1]

KCCC3040T-E[1]

KCCC3041C-S[1]

KCCC3041R-S[1]

KCCC3041T-E[1]

KCCC3042C-S[1]

KCCC3042R-W[1]

KCCC3042T-W[1]

KCCC3043C-W[1]

KCCC3044C-W[1]

KCCC3045C-S[1]

KCCC3046C-S[1]

KCCC3050C-S[1]

KCCC3051C-S[1]

KCCC3052C-S[1]

KCCC3053C-S[1]

KCCC3054C-S[1]

KCCC3055C-S[1]

KCCC3056C-S[1]

KCCC3057C-S[1]

KCCC3058C-S[1]

KCCC3059C-S[1]

KCCC3060C-S[1]

KCCC3061C-S[1]

KCCC3062C-S[1]

KCCC3063C-S[1]

KCCC3064C-S[1]

KCCC3065C-S[1]

KCCC3066C-S[1]

KCCC3067C-S[1]

KCCC3068C-S[1]

KCCC3069C-S[1]

KCCC3070C-S[1]

KCCC3071C-S[1]

KCCC3072C-S[1]

KCCC3073C-S[1]

KCCC3074C-S[1]

KCCC3075C-S[1]

KCCC3076C-S[1]

KCCC3077C-S[1]

KCCC3078C-S[1]

KCCC3079C-S[1]

KCCC3080C-S[1]

KCCC3081C-S[1]

KCCC3082C-S[1]

KCCC3083C-S[1]

KCCC3084C-S[1]

KCCC3085C-S[1]

KCCC3086C-S[1]

KCCC3087C-S[1]

KCCC3088C-S[1]

KCCC3089C-S[1]

KCCC3090C-S[1]

KCCC3092C-S[1]

KCCC3093C-S[1]

KCCC3094C-S[1]

KCCC3095C-S[1]

KCCC3096C-S[1]

KCCC3097C-S[1]

KCCC3098C-S[1]

KCCC3099C-S[1]

KCCC3100C-S[1]

KCCC3101C-S[1]

KCCC3102C-S[1]

KCCC3103C-S[1]

KCCC3104C-S[1]

KCCC3105C-S[1]

KCCC3106C-S[1]

KCCC3107C-S[1]

KCCC3108C-S[1]

KCCC3109C-S[1]

KCCC3112C-S[1]

KCCC3113C-S[1]

KCCC3114C-S[1]

KCCC3115C-S[1]

KCCC3117C-S[1]

KCCC3119C-S[1]

KCCC3120C-I[1]

KCCC3121C-I[1]

KCCC3130C-S[1]

KCCC3131C-S[1]

KCCC3132C-S[1]

KCCC3133C-S[1]

KCCC3135C-S[1]

KCCC3136C-S[1]

KCCC3137C-S[1]

KCCC3138C-S[1]

KCCC3139C-S[1]

KCCC3140C-S[1]

KCCC3141C-S[1]

KCCC3142C-S[1]

KCCC3143C-S[1]

KCCC3145C-S[1]

KCCC3146C-S[1]

KCCC3147C-S[1]

KCCC3150C-S[1]

KCCC3151C-S[1]

KCCC3152C-S[1]

KCCC3153C-S[1]

KCCC3154C-S[1]

KCCC3155C-S[1]

KCCC3156C-S[1]

KCCC3158C-S[1]

KCCC3159C-S[1]

KCCC3160C-S[1]

KCCC3167C-S[1]

KCCC3168C-S[1]

KCCC3170C-S[1]

KCCC3171C-S[1]

KCCC3172C-S[1]

KCCC3173C-S[1]

KCCC3175C-S[1]

KCCC3176C-S[1]

KCCC3177C-S[1]

KCCC3178C-S[1]

KCCC3179C-S[1]

KCCC3180C-S[1]

KCCC3181C-S[1]

KCCC3182C-S[1]

KCCC3200C-S[1]

KCCC3201C-S[1]

KCCC3201R-S[1]

KCCC3202C-S[1]

KCCC3202R-S[1]

KCCC3202T-E[1]

KCCC3203R-W[1]

KCCC3203T-E[1]

KCCC3204T-E[1]

KCCC3205T-E[1]

KCCC3206T-W[1]

KCCC3207T-W[1]

KCCC3208T-W[1]

KCCC3209T-E[1]

KCCC3210C-S[1]

KCCC3210T-E[1]

KCCC3211C-S[1]

KCCC3211T-E[1]

KCCC3212C-S[1]

KCCC3212T-E[1]

KCCC3213C-S[1]

KCCC3213T-E[1]

KCCC3214C-S[1]

KCCC3214T-E[1]

KCCC3215C-S[1]、[2]

KCCC3215T-E[1]

KCCC3216C-S[1]

KCCC3216T-E[1]

KCCC3217T-E[1]

KCCC3218T-E[1]

KCCC3219T-E[1]

KCCC3220C-U[1]

KCCC3220T-E[1]

KCCC3221C-S[1]

KCCC3221T-E[1]

KCCC3222C-S[1]

KCCC3222T-E[1]

KCCC3223T-E[1]

KCCC3224C-S[1]

KCCC3224T-E[1]

KCCC3225C-U[1]

KCCC3225T-E[1]

KCCC3227C-S[1]

KCCC3228C-S[1]

KCCC3229C-S[1]

KCCC3230C-S[1]

KCCC3231C-S[1]

KCCC3232C-S[1]

KCCC3234C-S[1]

KCCC3235C-S[1]

KCCC3237C-S[1]

KCCC3250T-W[1]

KCCC3251T-E[1]

KCCC3252T-I[1]

KCCC3253T-E[1]

KCCC3254T-E[1]

KCCC3255T-E[1]

KCCC3256T-E[1]

KCCC3257T-E[1]

KCCC3258T-E[1]

KCCC3259T-E[1]

KCCC3260T-E[1]

KCCC3261T-E[1]

KCCC3262T-E[1]

KCCC3263T-E[1]

KCCC3268T-E[1]

KCCC3269T-E[1]

KCCC3270T-E[1]

KCCC3277T-E[1]

KCCC3278T-E[1]

KCCC3279T-E[1]

KCCC3280C-S[1]

KCCC3280T-E[1]

KCCC3281C-S[1]

KCCC3282C-S[1]

KCCC3285C-S[1]

KCCC3286C-S[1]

KCCC3287C-S[1]

KCCC3288C-S[1]

KCCC3289C-S[1]

KCCC3290C-S[1]

KCCC3300T-W[1]

KCCC3301C-W[1]

KCCC3301T-W[1]

KCCC3302T-E[1]

KCCC3303T-W[1]

KCCC3304T-E[1]

KCCC3305T-E[1]

KCCC3306T-E[1]

KCCC3307T-E[1]

KCCC3308T-E[1]

KCCC3309T-E[1]

KCCC3310T-E[1]

KCCC3311T-E[1]

KCCC3312T-E[1]

KCCC3313T-E[1]

KCCC3314T-W[1]

KCCC3315T-W[1]

KCCC3317T-E[1]

KCCC3318T-E[1]

KCCC3320T-E[1]

KCCC3321T-E[1]

KCCC3323T-E[1]

KCCC3324T-I[1]

KCCC3325T-I[1]

KCCC3326T-I[1]

KCCC3400T-I[1]

KCCC3401R-S[1]、[2]

KCCC3402R-S[1]、[2]

KCCC3402T-I[1]

KCCC3403R-S[1]

KCCC3403T-I[1]

KCCC3404T-E[1]

KCCC3405R-S[1]

KCCC3405T-I[1]

KCCC3406R-S[1]

KCCC3406T-I[1]

KCCC3407R-S[1]

KCCC3407T-I[1]

KCCC3408R-S[1]

KCCC3408T-I[1]

KCCC3409T-I[1]

KCCC3411R-S[1]

KCCC3412R-S[1]

KCCC3412T-W[1]

KCCC3413R-S[1]

KCCC3414R-S[1]

KCCC3415R-S[1]

KCCC3415T-E[1]

KCCC3416R-S[1]

KCCC3416T-E[1]

KCCC3417R-S[1]、[2]

KCCC3417T-E[1]

KCCC3418R-S[1]

KCCC3418T-E[1]

KCCC3419T-E[1]

KCCC3420T-I[1]

KCCC3421T-E[1]

KCCC3422T-E[1]

KCCC3427T-I[1]

KCCC3428T-I[1]

KCCC3429T-E[1]

KCCC3430T-E[1]

KCCC3431T-I[1]

KCCC3433T-E[1]

KCCC3434T-E[1]

KCCC3435T-I[1]

KCCC3436T-I[1]

KCCC3437T-I[1]

KCCC3501R-S[1]

KCCC3502R-S[1]

KCCC3503R-S[1]

KCCC3504R-S[1]

KCCC3505R-S[1]

KCCC3506R-S[1]

KCCC3507R-S[1]

KCCC3508R-S[1]

KCCC3509R-S[1]

KCCC3510R-S[1]

KCCC3511R-S[1]

KCCC3512R-S[1]

KCCC3513R-S[1]

KCCC3514R-S[1]

KCCC3515R-S[1]

KCCC3516R-S[1]

KCCC3517R-S[1]

KCCC3520R-S[1]

KCCC3521R-S[1]

KCCC3522R-S[1]

KCCC3523R-S[1]

KCCC3525R-S[1]

KCCC3526R-U[1]

KCCC3529R-S[1]

KCCC3531R-S[1]

KCCC3534R-S[1]

KCCC3535R-S[1]、[2]

KCCC3536R-S[1]、[2]

KCCC3537R-S[1]

KCCC3538R-S[1]

KCCC3539R-S[1]

KCCC3540R-S[1]

KCCC3541R-S[1]

KCCC3542R-W[1]

KCCC3602R-S[1]

KCCC3603R-S[1]

KCCC3604R-S[1]

KCCC3611R-S[1]

KCCC3612R-S[1]

KCCC3613R-S[1]

KCCC3626R-U[1]

KCCC3634R-S[1]

KCCC3701C-U[1]

KCCC3701R-S[1]

KCCC3702R-S[1]

KCCC3703R-S[1]

KCCC3704R-S[1]

KCCC3705C-S[1]

KCCC3705R-S[1]

KCCC3706R-S[1]

KCCC3707C-S[1]

KCCC3707R-S[1]

KCCC3708C-W[1]

KCCC3709C-W[1]

KCCC3710C-S[1]

KCCC3711C-S[1]

KCCC3712C-S[1]

KCCC3717C-W[1]

KCCC3723C-S[1]

KCCC3725C-U[1]

KCCC3726C-U[1]

KCCC3730C-S[1]

KCCC3731C-S[1]

KCCC3732C-S[1]

KCCC3751R-S[1]

KCCC3752R-S[1]

KCCC3763R-S[1]

KCCC3764R-S[1]

KCCC3765R-S[1]

KCCC3790R-S[1]

KCCC3791R-S[1]

KCCC3792R-S[1]

KCCC3793R-S[1]

KCCC3800C-S[1]

KCCC3801C-S[1]

KCCC3801R-S[1]

KCCC3802C-S[1]

KCCC3802R-S[1]

KCCC3803C-S[1]

KCCC3803R-S[1]

KCCC3804C-S[1]

KCCC3804R-S[1]

KCCC3805C-S[1]

KCCC3805R-S[1]

KCCC3806C-S[1]

KCCC3806R-S[1]

KCCC3807C-S[1]

KCCC3807R-S[1]

KCCC3810C-W[1]

KCCC3811C-I[1]

KCCC3851R-S[1]

KCCC3861R-S[1]

KCCC3862R-S[1]

KCCC3863R-S[1]

KCCC3866R-S[1]

KCCC3901R-S[1]

KCCC3902R-S[1]

KCCC3903R-S[1]

KCCC3904R-S[1]

KCCC3905R-U[1]

KCCC3906R-W[1]

KCCC3907R-W[1]

KCCC3908R-S[1]

KCCC3909R-S[1]

KCCC4000T-E[1]

KCCC4001C-W[1]

KCCC4001R-S[1]

KCCC4001T-S[1]

KCCC4002C-W[1]

KCCC4002T-S[1]

KCCC4003C-W[1]

KCCC4003R-S[1]

KCCC4003T-S[1]

KCCC4004C-S[1]

KCCC4004R-S[1]

KCCC4004T-S[1]

KCCC4005C-S[1]、[2]

KCCC4005R-S[1]

KCCC4005T-S[1]

KCCC4006C-S[1]

KCCC4006R-S[1]

KCCC4007C-S[1]

KCCC4007R-S[1]

KCCC4008R-S[1]

KCCC4009C-S[1]

KCCC4009R-S[1]

KCCC4010C-W[1]

KCCC4010R-S[1]

KCCC4011C-S[1]

KCCC4011R-S[1]

KCCC4012C-S[1]

KCCC4012R-S[1]

KCCC4013C-W[1]

KCCC4013R-S[1]

KCCC4014C-S[1]

KCCC4014R-S[1]

KCCC4015C-S[1]

KCCC4015R-S[1]

KCCC4016C-S[1]

KCCC4016R-S[1]

KCCC4017C-S[1]

KCCC4017R-S[1]

KCCC4018C-S[1]

KCCC4018R-S[1]

KCCC4019C-S[1]

KCCC4019R-S[1]

KCCC4020C-S[1]

KCCC4020R-S[1]

KCCC4021C-S[1]

KCCC4021R-S[1]

KCCC4022C-U[1]

KCCC4022R-S[1]

KCCC4023C-S[1]

KCCC4023R-S[1]

KCCC4024C-S[1]

KCCC4024R-S[1]

KCCC4025C-S[1]

KCCC4025R-S[1]

KCCC4026C-S[1]

KCCC4026R-S[1]

KCCC4027C-S[1]、[2]

KCCC4027R-S[1]

KCCC4028C-S[1]

KCCC4028R-S[1]

KCCC4029C-S[1]

KCCC4030C-S[1]

KCCC4030R-S[1]

KCCC4031C-S[1]

KCCC4032C-S[1]

KCCC4032R-S[1]

KCCC4033C-S[1]

KCCC4033R-S[1]

KCCC4034C-W[1]

KCCC4034R-S[1]

KCCC4035C-S[1]

KCCC4035R-U[1]

KCCC4036C-S[1]

KCCC4036R-S[1]

KCCC4037C-S[1]

KCCC4038C-W[1]

KCCC4038R-S[1]

KCCC4039C-S[1]

KCCC4040C-W[1]

KCCC4040R-S[1]

KCCC4041R-S[1]

KCCC4042C-S[1]

KCCC4042R-S[1]

KCCC4044C-W[1]

KCCC4045C-S[1]

KCCC4046C-S[1]

KCCC4048R-S[1]

KCCC4049C-U[1]

KCCC4049R-S[1]

KCCC4050C-S[1]

KCCC4051C-W[1]

KCCC4052C-W[1]

KCCC4053C-S[1]

KCCC4054C-S[1]

KCCC4055C-S[1]

KCCC4056C-S[1]

KCCC4057C-S[1]

KCCC4058C-S[1]

KCCC4059C-S[1]

KCCC4060C-S[1]

KCCC4061C-S[1]

KCCC4062C-S[1]

KCCC4064C-S[1]

KCCC4065C-S[1]

KCCC4066C-S[1]

KCCC4067C-S[1]

KCCC4068C-S[1]

KCCC4069C-W[1]

KCCC4070C-S[1]

KCCC4071C-W[1]

KCCC4072C-S[1]

KCCC4073C-W[1]

KCCC4074C-S[1]

KCCC4075C-S[1]

KCCC4076C-S[1]

KCCC4077C-S[1]

KCCC4078C-I[1]

KCCC4079C-I[1]

KCCC4080C-W[1]

KCCC4081C-S[1]

KCCC4082C-S[1]

KCCC4083C-S[1]

KCCC4084C-S[1]

KCCC4085C-S[1]

KCCC4086C-S[1]

KCCC4087C-S[1]

KCCC4088C-S[1]

KCCC4089C-W[1]

KCCC4090C-S[1]

KCCC4091C-U[1]

KCCC4092C-S[1]

KCCC4093C-S[1]

KCCC4094C-S[1]

KCCC4095C-S[1]

KCCC4096C-S[1]

KCCC4097C-S[1]

KCCC4098C-S[1]

KCCC4099C-S[1]

KCCC4100C-S[1]

KCCC4100T-S[1]

KCCC4101C-S[1]

KCCC4101T-S[1]

KCCC4102C-S[1]

KCCC4102T-S[1]

KCCC4103C-S[1]

KCCC4103T-S[1]

KCCC4104C-S[1]

KCCC4104T-S[1]

KCCC4105C-S[1]

KCCC4105T-S[1]

KCCC4106C-S[1]

KCCC4106T-S[1]

KCCC4107C-S[1]

KCCC4108C-S[1]

KCCC4108T-S[1]

KCCC4109C-S[1]

KCCC4109T-S[1]

KCCC4110C-S[1]

KCCC4111C-S[1]

KCCC4112C-W[1]

KCCC4113C-S[1]

KCCC4114C-S[1]

KCCC4115C-S[1]

KCCC4116C-S[1]

KCCC4117C-S[1]

KCCC4118C-S[1]

KCCC4119C-S[1]

KCCC4120C-S[1]

KCCC4121C-S[1]

KCCC4122C-S[1]

KCCC4123C-S[1]

KCCC4124C-S[1]

KCCC4125C-S[1]

KCCC4126C-S[1]

KCCC4127C-S[1]

KCCC4128C-S[1]

KCCC4129C-S[1]

KCCC4130C-S[1]

KCCC4131C-S[1]

KCCC4132C-S[1]

KCCC4133C-S[1]

KCCC4134C-S[1]

KCCC4135C-S[1]

KCCC4136C-S[1]

KCCC4137C-S[1]

KCCC4138C-S[1]

KCCC4139C-S[1]

KCCC4140C-S[1]

KCCC4141C-S[1]

KCCC4142C-W[1]

KCCC4143C-W[1]

KCCC4144C-S[1]

KCCC4145C-S[1]

KCCC4146C-S[1]

KCCC4147C-S[1]

KCCC4148C-S[1]

KCCC4149C-S[1]

KCCC4150C-S[1]

KCCC4150T-S[1]

KCCC4151C-W[1]

KCCC4151T-U[1]

KCCC4152C-S[1]、[2]

KCCC4152T-U[1]

KCCC4153C-S[1]、[2]

KCCC4154C-S[1]

KCCC4155C-S[1]

KCCC4156C-S[1]

KCCC4157C-S[1]、[2]

KCCC4158C-S[1]

KCCC4159C-S[1]

KCCC4160C-S[1]

KCCC4160T-S[1]

KCCC4161C-S[1]

KCCC4162C-S[1]

KCCC4163C-S[1]

KCCC4164C-S[1]

KCCC4165C-S[1]

KCCC4166C-S[1]

KCCC4167C-S[1]

KCCC4168C-S[1]

KCCC4169C-S[1]、[2]

KCCC4170C-S[1]

KCCC4171C-S[1]

KCCC4172C-S[1]

KCCC4173C-S[1]

KCCC4174C-S[1]

KCCC4176C-S[1]

KCCC4177C-S[1]、[2]

KCCC4178C-S[1]

KCCC4179C-S[1]

KCCC4180C-S[1]

KCCC4181C-S[1]

KCCC4182C-S[1]

KCCC4183C-S[1]

KCCC4184C-S[1]

KCCC4185C-S[1]

KCCC4186C-S[1]

KCCC4187C-S[1]

KCCC4188C-S[1]

KCCC4189C-S[1]

KCCC4190C-S[1]

KCCC4191C-S[1]

KCCC4192C-S[1]

KCCC4193C-S[1]

KCCC4194C-S[1]

KCCC4195C-S[1]

KCCC4196C-S[1]

KCCC4197C-S[1]

KCCC4198C-S[1]

KCCC4199C-S[1]

KCCC4200C-S[1]

KCCC4200T-S[1]

KCCC4201C-S[1]

KCCC4201T-E[1]

KCCC4202C-S[1]

KCCC4202T-E[1]

KCCC4203C-S[1]

KCCC4203T-E[1]

KCCC4204C-S[1]

KCCC4205C-S[1]

KCCC4205T-S[1]

KCCC4206C-S[1]

KCCC4207C-S[1]

KCCC4207T-E[1]

KCCC4208C-S[1]

KCCC4208T-E[1]

KCCC4209C-S[1]

KCCC4209T-E[1]

KCCC4210C-S[1]

KCCC4211C-S[1]

KCCC4211T-E[1]

KCCC4212T-E[1]

KCCC4213C-S[1]

KCCC4214C-W[1]

KCCC4215C-S[1]

KCCC4215T-S[1]

KCCC4216C-S[1]

KCCC4216T-S[1]

KCCC4217C-S[1]

KCCC4217T-E[1]

KCCC4218C-S[1]

KCCC4218T-S[1]

KCCC4219C-S[1]

KCCC4220C-S[1]、[2]

KCCC4221C-S[1]、[2]

KCCC4222C-S[1]

KCCC4223C-S[1]

KCCC4224C-S[1]

KCCC4225C-S[1]

KCCC4226C-S[1]

KCCC4227C-S[1]

KCCC4229C-S[1]

KCCC4230C-S[1]

KCCC4231C-S[1]

KCCC4232C-S[1]

KCCC4234C-S[1]

KCCC4235C-S[1]

KCCC4237C-S[1]

KCCC4238C-S[1]

KCCC4239C-S[1]

KCCC4240C-S[1]

KCCC4242C-S[1]

KCCC4243C-S[1]

KCCC4244C-S[1]

KCCC4245C-S[1]

KCCC4246C-W[1]

KCCC4247C-S[1]

KCCC4248C-W[1]

KCCC4249C-S[1]、[2]

KCCC4250C-S[1]

KCCC4250T-E[1]

KCCC4251C-S[1]

KCCC4251T-W[1]

KCCC4252C-S[1]

KCCC4253C-S[1]

KCCC4254C-W[1]、[2]

KCCC4255C-S[1]

KCCC4256C-W[1]

KCCC4257C-W[1]

KCCC4258C-W[1]

KCCC4259C-W[1]

KCCC4260C-W[1]

KCCC4261C-W[1]

KCCC4262C-W[1]

KCCC4263C-W[1]

KCCC4264C-W[1]

KCCC4265C-W[1]

KCCC4266C-W[1]

KCCC4267C-S[1]

KCCC4268C-S[1]

KCCC4269C-S[1]

KCCC4270C-W[1]

KCCC4271C-S[1]

KCCC4272C-S[1]

KCCC4273C-S[1]

KCCC4274C-S[1]

KCCC4275C-S[1]

KCCC4276C-S[1]

KCCC4277C-S[1]

KCCC4278C-S[1]、[2]

KCCC4279C-W[1]

KCCC4280C-S[1]

KCCC4281C-S[1]

KCCC4282C-S[1]

KCCC4283C-S[1]

KCCC4284C-S[1]

KCCC4285C-W[1]

KCCC4289C-S[1]

KCCC4290C-S[1]

KCCC4291C-W[1]

KCCC4292C-S[1]

KCCC4293C-S[1]

KCCC4294C-W[1]

KCCC4295C-S[1]

KCCC4296C-W[1]

KCCC4297C-S[1]

KCCC4298C-S[1]

KCCC4299C-S[1]

KCCC4300C-S[1]

KCCC4300T-E[1]

KCCC4301C-S[1]

KCCC4301T-E[1]

KCCC4302C-S[1]

KCCC4302T-E[1]

KCCC4303C-S[1]

KCCC4303T-E[1]

KCCC4304C-S[1]

KCCC4304T-E[1]

KCCC4305C-S[1]

KCCC4305T-E[1]

KCCC4306C-S[1]

KCCC4307C-S[1]

KCCC4307T-E[1]

KCCC4308C-S[1]

KCCC4308T-E[1]

KCCC4309C-S[1]

KCCC4310C-S[1]

KCCC4310T-E[1]

KCCC4311C-S[1]

KCCC4311T-E[1]

KCCC4312C-S[1]

KCCC4312T-E[1]

KCCC4313C-S[1]

KCCC4313T-E[1]

KCCC4314C-S[1]

KCCC4314T-E[1]

KCCC4315C-S[1]

KCCC4315T-E[1]

KCCC4316C-S[1]

KCCC4316T-E[1]

KCCC4317C-S[1]

KCCC4317T-E[1]

KCCC4318C-S[1]

KCCC4319C-S[1]

KCCC4320C-S[1]

KCCC4321C-S[1]

KCCC4321T-E[1]

KCCC4322C-S[1]

KCCC4322T-E[1]

KCCC4323C-S[1]

KCCC4323T-E[1]

KCCC4324C-S[1]

KCCC4324T-E[1]

KCCC4325C-S[1]

KCCC4325T-E[1]

KCCC4326C-S[1]

KCCC4327C-S[1]

KCCC4327T-E[1]

KCCC4328T-E[1]

KCCC4331C-S[1]

KCCC4333C-S[1]

KCCC4334C-S[1]

KCCC4335C-S[1]

KCCC4336C-S[1]

KCCC4337C-S[1]

KCCC4338C-S[1]

KCCC4355C-I[1]

KCCC4356C-I[1]

KCCC4359C-S[1]

KCCC4360C-I[1]

KCCC4363C-W[1]

KCCC4365C-I[1]

KCCC4366C-W[1]

KCCC4367C-S[1]

KCCC4368C-S[1]

KCCC4380C-W[1]

KCCC4381C-W[1]

KCCC4382C-W[1]

KCCC4383C-S[1]

KCCC4384C-I[1]

KCCC4385C-W[1]

KCCC4400C-W[1]

KCCC4400T-E[1]

KCCC4401C-W[1]

KCCC4401T-E[1]

KCCC4402C-S[1]

KCCC4402T-W[1]

KCCC4403C-S[1]

KCCC4403T-S[1]

KCCC4404C-S[1]

KCCC4404T-E[1]

KCCC4405C-W[1]

KCCC4405T-S[1]

KCCC4406C-S[1]

KCCC4406T-E[1]

KCCC4407C-S[1]

KCCC4408C-S[1]

KCCC4409T-S[1]

KCCC4410T-E[1]

KCCC4412T-E[1]

KCCC4413T-E[1]

KCCC4414T-E[1]

KCCC4415T-I[1]

KCCC4416T-E[1]

KCCC4417T-E[1]

KCCC4418T-W[1]

KCCC4419T-E[1]

KCCC4420T-E[1]

KCCC4421C-W[1]

KCCC4421T-S[1]

KCCC4422C-W[1]

KCCC4422T-E[1]

KCCC4423C-I[1]

KCCC4423T-S[1]

KCCC4424C-S[1]

KCCC4424T-E[1]

KCCC4425C-I[1]

KCCC4425T-S[1]

KCCC4426C-I[1]

KCCC4426T-E[1]

KCCC4427C-I[1]

KCCC4427T-E[1]

KCCC4428C-I[1]

KCCC4428T-E[1]

KCCC4429C-I[1]

KCCC4429T-E[1]

KCCC4430C-W[1]

KCCC4430T-E[1]

KCCC4431C-W[1]

KCCC4431T-E[1]

KCCC4432C-W[1]

KCCC4432T-S[1]

KCCC4433C-S[1]

KCCC4433T-E[1]

KCCC4434T-E[1]

KCCC4435T-E[1]

KCCC4436C-S[1]

KCCC4436T-E[1]

KCCC4437C-S[1]

KCCC4437T-E[1]

KCCC4438C-S[1]

KCCC4438T-E[1]

KCCC4439T-E[1]

KCCC4440C-I[1]

KCCC4440T-E[1]

KCCC4441C-I[1]

KCCC4441T-S[1]

KCCC4442C-W[1]

KCCC4442T-E[1]

KCCC4443T-E[1]

KCCC4444T-E[1]

KCCC4445T-E[1]

KCCC4446T-E[1]

KCCC4448T-E[1]

KCCC4449C-W[1]

KCCC4450T-E[1]

KCCC4451C-S[1]

KCCC4451T-E[1]

KCCC4452C-S[1]

KCCC4452T-E[1]

KCCC4453C-S[1]

KCCC4453T-E[1]

KCCC4454C-S[1]

KCCC4456C-S[1]

KCCC4457C-S[1]

KCCC4459C-S[1]

KCCC4460C-S[1]

KCCC4461C-S[1]

KCCC4462C-S[1]

KCCC4465C-W[1]

KCCC4466C-S[1]

KCCC4468C-S[1]

KCCC4473C-W[1]

KCCC4476C-W[1]

KCCC4479C-S[1]

KCCC4480C-S[1]

KCCC4481C-S[1]

KCCC4482C-S[1]

KCCC4483C-S[1]

KCCC4490C-S[1]

KCCC4491C-S[1]

KCCC4492C-S[1]

KCCC4493C-S[1]

KCCC4494C-W[1]

KCCC4495C-S[1]

KCCC4496C-S[1]

KCCC4497C-S[1]

KCCC4498C-S[1]

KCCC4499C-W[1]

KCCC4500C-S[1]

KCCC4504C-S[1]

KCCC4512C-S[1]

KCCC4520C-S[1]

KCCC4521C-S[1]

KCCC4522C-S[1]

KCCC4523C-S[1]

KCCC4524C-S[1]

KCCC4525C-S[1]

KCCC4526C-S[1]

KCCC4527C-S[1]

KCCC4528C-S[1]

KCCC4529C-S[1]

KCCC4530C-S[1]

KCCC4531C-S[1]

KCCC4532C-S[1]

KCCC4533C-S[1]

KCCC4534C-S[1]

KCCC4535C-S[1]

KCCC4536C-S[1]

KCCC4537C-S[1]

KCCC4539C-S[1]

KCCC4540C-S[1]

KCCC4541C-S[1]

KCCC4542C-S[1]

KCCC4543C-I[1]

KCCC4544C-S[1]

KCCC4544T-E[1]

KCCC4545C-S[1]

KCCC4545T-E[1]

KCCC4546C-S[1]

KCCC4546T-E[1]

KCCC4547C-W[1]

KCCC4547T-E[1]

KCCC4548C-S[1]

KCCC4548T-E[1]

KCCC4549C-S[1]

KCCC4550C-S[1]

KCCC4551C-S[1]

KCCC4552C-S[1]

KCCC4553C-S[1]

KCCC4554C-I[1]

KCCC4555C-S[1]

KCCC4556C-S[1]

KCCC4557C-S[1]

KCCC4558C-S[1]

KCCC4559C-S[1]

KCCC4560C-S[1]

KCCC4563C-S[1]

KCCC4564C-S[1]

KCCC4565C-S[1]

KCCC4567C-S[1]

KCCC4568C-S[1]、[2]

KCCC4571C-S[1]

KCCC4572C-S[1]

KCCC4573C-S[1]

KCCC4574C-S[1]

KCCC4576C-S[1]

KCCC4577C-S[1]

KCCC4578C-S[1]

KCCC4579C-S[1]

KCCC4580C-S[1]

KCCC4581C-S[1]、[2]

KCCC4582C-S[1]

KCCC4583C-S[1]

KCCC4584C-S[1]

KCCC4585C-S[1]

KCCC4587C-S[1]

KCCC4588C-S[1]

KCCC4589C-S[1]

KCCC4590C-S[1]

KCCC4591C-S[1]

KCCC4600C-W[1]

KCCC4601C-W[1]

KCCC4601R-S[1]

KCCC4602C-S[1]

KCCC4602R-S[1]

KCCC4603C-S[1]

KCCC4603R-S[1]

KCCC4604C-S[1]

KCCC4604R-S[1]

KCCC4605C-S[1]

KCCC4605R-S[1]

KCCC4606C-S[1]

KCCC4606R-S[1]

KCCC4607C-S[1]

KCCC4607R-S[1]

KCCC4608C-S[1]、[2]

KCCC4608R-S[1]

KCCC4609C-S[1]

KCCC4609R-S[1]

KCCC4610C-S[1]

KCCC4610R-S[1]

KCCC4611C-S[1]

KCCC4611R-S[1]

KCCC4612C-S[1]

KCCC4612R-S[1]

KCCC4613C-S[1]

KCCC4613R-S[1]

KCCC4614R-S[1]

KCCC4615C-W[1]

KCCC4615R-S[1]

KCCC4616R-S[1]

KCCC4617C-S[1]

KCCC4617R-S[1]

KCCC4618R-S[1]

KCCC4619R-S[1]

KCCC4620C-S[1]

KCCC4620R-S[1]

KCCC4621C-S[1]

KCCC4622C-W[1]

KCCC4622R-S[1]

KCCC4623R-S[1]

KCCC4624R-S[1]

KCCC4625R-S[1]

KCCC4626R-S[1]

KCCC4628R-S[1]

KCCC4629R-S[1]

KCCC4630R-S[1]

KCCC4631C-S[1]

KCCC4631R-S[1]

KCCC4632C-S[1]

KCCC4634C-S[1]

KCCC4634R-S[1]

KCCC4635C-S[1]

KCCC4635R-U[1]

KCCC4636C-S[1]

KCCC4638R-S[1]

KCCC4639R-S[1]

KCCC4640R-S[1]

KCCC4641R-S[1]

KCCC4642R-S[1]

KCCC4643R-S[1]

KCCC4644R-S[1]

KCCC4645R-S[1]

KCCC4646R-S[1]

KCCC4647R-S[1]

KCCC4648R-S[1]

KCCC4650R-S[1]

KCCC4651R-S[1]

KCCC4652R-S[1]

KCCC4653R-S[1]

KCCC4657C-S[1]

KCCC4660C-S[1]

KCCC4670C-W[1]

KCCC4671C-S[1]

KCCC4672C-S[1]

KCCC4673C-S[1]

KCCC4674C-S[1]

KCCC4675C-S[1]

KCCC4676C-S[1]

KCCC4700C-S[1]

KCCC4701C-W[1]

KCCC4701R-S[1]

KCCC4702R-S[1]

KCCC4703R-S[1]

KCCC4704R-S[1]

KCCC4705R-S[1]

KCCC4706R-S[1]

KCCC4707R-S[1]

KCCC4708R-S[1]

KCCC4709R-S[1]

KCCC4710R-S[1]

KCCC4711R-S[1]

KCCC4712R-S[1]

KCCC4713R-S[1]

KCCC4714R-S[1]

KCCC4715R-S[1]

KCCC4716R-S[1]

KCCC4717R-S[1]

KCCC4718R-S[1]

KCCC4719R-S[1]

KCCC4720R-S[1]

KCCC4722R-S[1]

KCCC4723R-S[1]

KCCC4724R-S[1]

KCCC4725R-S[1]

KCCC4726R-S[1]

KCCC4727R-S[1]

KCCC4728R-S[1]

KCCC4729R-S[1]

KCCC4730R-S[1]

KCCC4731R-S[1]

KCCC4734R-S[1]

KCCC4735R-U[1]

KCCC4738R-S[1]

KCCC4739R-S[1]

KCCC4740R-S[1]

KCCC4741R-S[1]

KCCC4742R-S[1]

KCCC4743R-S[1]

KCCC4744R-S[1]

KCCC4747R-S[1]

KCCC4750C-S[1]

KCCC4751C-S[1]

KCCC4752C-S[1]

KCCC4752R-S[1]

KCCC4753C-S[1]

KCCC4754C-S[1]

KCCC4755C-S[1]

KCCC4756C-S[1]

KCCC4757C-S[1]

KCCC4758C-S[1]

KCCC4759C-S[1]

KCCC4760C-S[1]

KCCC4761C-S[1]

KCCC4762C-S[1]

KCCC4763C-S[1]

KCCC4764C-S[1]

KCCC4771C-S[1]

KCCC4772C-S[1]

KCCC4773C-S[1]

KCCC4795C-S[1]

KCCC4796C-S[1]

KCCC4797C-S[1]

KCCC4799C-S[1]

KCCC4800C-S[1]

KCCC4801C-S[1]

KCCC4801R-S[1]

KCCC4802C-S[1]

KCCC4802R-S[1]

KCCC4803C-S[1]

KCCC4803R-S[1]

KCCC4804C-S[1]

KCCC4804R-S[1]

KCCC4805C-S[1]

KCCC4806C-S[1]

KCCC4807C-S[1]

KCCC4807R-S[1]

KCCC4808C-S[1]

KCCC4808R-S[1]

KCCC4809C-S[1]

KCCC4809R-S[1]

KCCC4810C-S[1]

KCCC4811C-S[1]

KCCC4811R-S[1]

KCCC4812C-S[1]

KCCC4812R-S[1]

KCCC4813C-S[1]

KCCC4813R-S[1]

KCCC4814C-S[1]

KCCC4814R-S[1]

KCCC4815C-S[1]

KCCC4815R-S[1]

KCCC4816C-S[1]

KCCC4816R-S[1]

KCCC4817R-S[1]

KCCC4818C-S[1]

KCCC4819C-S[1]

KCCC4820R-S[1]

KCCC4822R-S[1]

KCCC4823C-S[1]

KCCC4823R-S[1]

KCCC4824C-S[1]

KCCC4826R-U[1]

KCCC4830C-S[1]

KCCC4831C-S[1]

KCCC4831R-S[1]

KCCC4832C-S[1]

KCCC4833C-S[1]

KCCC4834C-S[1]

KCCC4835C-S[1]

KCCC4835R-S[1]

KCCC4836C-S[1]

KCCC4837C-S[1]

KCCC4838C-S[1]

KCCC4840C-S[1]

KCCC4840R-S[1]

KCCC4841R-S[1]

KCCC4842C-S[1]

KCCC4842R-W[1]

KCCC4844C-S[1]

KCCC4845C-S[1]

KCCC4846C-S[1]

KCCC4847C-S[1]

KCCC4848C-S[1]

KCCC4850C-S[1]

KCCC4851C-S[1]

KCCC4852C-S[1]

KCCC4853C-S[1]

KCCC4857C-S[1]

KCCC4870C-S[1]

KCCC4871C-S[1]

KCCC4872C-S[1]

KCCC4873C-S[1]

KCCC4874C-S[1]

KCCC4875C-S[1]

KCCC4876C-S[1]

KCCC4877C-S[1]

KCCC4899C-S[1]

KCCC4900C-S[1]

KCCC4902C-S[1]

KCCC4903C-S[1]

KCCC4904C-S[1]

KCCC4905C-S[1]

KCCC4906C-S[1]

KCCC4907C-S[1]

KCCC4908C-S[1]

KCCC4909C-S[1]

KCCC4910C-S[1]

KCCC4911C-S[1]

KCCC4912C-S[1]

KCCC4913C-S[1]

KCCC4914C-W[1]

KCCC4915C-W[1]

KCCC4916C-S[1]

KCCC4917C-S[1]

KCCC4918C-S[1]

KCCC4919C-S[1]

KCCC4920C-S[1]

KCCC4921C-S[1]

KCCC4922C-S[1]

KCCC4923C-S[1]

KCCC4924C-S[1]

KCCC4925C-S[1]

KCCC4930C-S[1]

KCCC4931C-S[1]

KCCC4932C-S[1]

KCCC4933C-S[1]

KCCC4934C-S[1]

KCCC4935C-S[1]

KCCC4936C-S[1]

KCCC4937C-S[1]

KCCC4938C-S[1]

KCCC4939C-S[1]

KCCC4940C-S[1]

KCCC4941C-S[1]

KCCC4942C-S[1]

KCCC4943C-W[1]

KCCC4944C-S[1]

KCCC4945C-S[1]

KCCC4946C-S[1]

KCCC4947C-S[1]

KCCC4948C-S[1]

KCCC4949C-S[1]

KCCC4950C-S[1]

KCCC4951C-S[1]

KCCC4952C-S[1]

KCCC4953C-S[1]

KCCC4954C-S[1]

KCCC4955C-S[1]

KCCC4956C-W[1]

KCCC4957C-S[1]

KCCC4959C-W[1]

KCCC4961C-S[1]

KCCC4962C-S[1]

KCCC4970C-S[1]

KCCC4971C-S[1]

KCCC4975C-S[1]

KCCC4976C-S[1]

KCCC4977C-S[1]

KCCC4978C-S[1]

KCCC4979C-S[1]

KCCC4980C-S[1]

KCCC4981C-S[1]

KCCC4982C-S[1]

KCCC4984C-S[1]

KCCC4985C-S[1]

KCCC4986C-S[1]

KCCC4990C-S[1]

KCCC4991C-S[1]

KCCC4992C-S[1]

KCCC4993C-W[1]

KCCC5000C-U[1]

KCCC5000R-W[1]

KCCC5000T-E[1]

KCCC5001R-W[1]

KCCC5002R-S[1]

KCCC5003R-S[1]

KCCC5004R-S[1]

KCCC5005R-S[1]

KCCC5006R-S[1]

KCCC5007R-S[1]

KCCC5008R-S[1]

KCCC5009R-S[1]

KCCC5010R-W[1]

KCCC5011R-U[1]

KCCC5012R-S[1]

KCCC5013R-S[1]

KCCC5030R-S[1]

KCCC5031R-S[1]

KCCC5032R-S[1]

KCCC5033R-S[1]

KCCC5034R-S[1]

KCCC5040R-S[1]

KCCC5041R-W[1]

KCCC5042R-S[1]

KCCC5050R-S[1]

KCCC5051R-W[1]

KCCC5500R-U[1]

KCCC5501R-S[1]

KCCC6000C-U[1]

KCCC6000T-I[1]

KCCC6001C-W[1]

KCCC6001R-S[1]

KCCC6001T-I[1]

KCCC6002C-U[1]

KCCC6002R-S[1]

KCCC6002T-I[1]

KCCC6003C-U[1]

KCCC6003R-S[1]

KCCC6003T-I[1]

KCCC6004R-U[1]

KCCC6004T-I[1]

KCCC6005C-U[1]

KCCC6005R-U[1]

KCCC6005T-I[1]

KCCC6006C-U[1]

KCCC6006R-U[1]

KCCC6006T-S[1]

KCCC6007T-S[1]

KCCC6008T-E[1]

KCCC6009T-S[1]

KCCC6010C-U[1]

KCCC6010T-W[1]

KCCC6011C-U[1]

KCCC6011T-S[1]

KCCC6012C-W[1]

KCCC6012T-S[1]

KCCC6013T-S[1]

KCCC6014C-U[1]

KCCC6014T-S[1]

KCCC6015T-S[1]

KCCC6016C-U[1]

KCCC6201C-U[1]

KCCC6202C-U[1]

KCCC6203C-U[1]

KCCC6251C-W[1]

KCCC6252C-S[1]

KCCC6253C-S[1]

KCCC6254C-S[1]

KCCC6255C-S[1]

KCCC6256C-S[1]

KCCC6302C-W[1]

KCCC6303C-W[1]

KCCC6310C-U[1]

KCCC6320C-U[1]

KCCC6400C-U[1]

KCCC6501R-S[1]

KCCC6502R-S[1]

KCCC6503R-S[1]

KCCC6504R-S[1]、[2]

KCCC6505R-U[1]

KCCC6506R-U[1]

KCCC6507R-U[1]

KCCC6511R-S[1]

KCCC6512R-S[1]

KCCC6901C-W[1]

KCCC6902C-W[1]

KCCC6903C-W[1]

KCCC6904C-W[1]

KCCC6906C-W[1]

KCCC6907C-W[1]

KCCC6908C-W[1]

KCCC6909C-W[1]

KCCC6915C-W[1]

KCCC6916C-W[1]

KCCC6917C-W[1]

KCCC6918C-W[1]

KCCC6919C-W[1]

KCCC6921C-W[1]

KCCC6922C-W[1]

KCCC6923C-W[1]

KCCC6924C-W[1]

KCCC6925C-W[1]

KCCC6926C-W[1]

KCCC6927C-W[1]

KCCC6928C-W[1]

KCCC6929C-W[1]

KCCC6930C-W[1]

KCCC6931C-W[1]

KCCC6932C-W[1]

KCCC6933C-W[1]

KCCC6934C-W[1]

KCCC6935C-W[1]

KCCC6936C-W[1]

KCCC6937C-W[1]

KCCC6939C-W[1]

KCCC6940C-W[1]

KCCC6941C-W[1]

KCCC6942C-W[1]

KCCC6951C-W[1]

KCCC6952C-W[1]

KCCC6953C-W[1]

KCCC6954C-W[1]

KCCC6955C-W[1]

KCCC6959C-W[1]

KCCC6961C-W[1]

KCCC6962C-W[1]

KCCC6963C-W[1]

KCCC6964C-W[1]

KCCC6965C-W[1]

KCCC6966C-W[1]

KCCC6967C-W[1]

KCCC6968C-W[1]

KCCC6969C-W[1]

KCCC6970C-W[1]

KCCC7000C-U[1]

KCCC7001C-U[1]、[2]

KCCC7002C-U[1]

KCCC7003C-U[1]

KCCC7004C-U[1]

KCCC7500R-U[1]

KCCC7501R-S[1]

KCCC7502R-S[1]

KCCC7550R-U[1]

KCCC7551R-S[1]

KCCC7600R-U[1]

KCCC7601R-S[1]

KCCC7602R-S[1]

KCCC7603R-S[1]

KCCC7701R-S[1]

KCCC7702R-S[1]、[2]

KCCC7902R-S[1]

KCCC7903R-U[1]

KCCC7904R-S[1]

KCCC8000C-W[1]

KCCC8000R-S[1]

KCCC8001C-W[1]

KCCC8001R-S[1]

KCCC8002C-W[1]

KCCC8002R-S[1]

KCCC8003C-W[1]

KCCC8003R-S[1]

KCCC8004C-W[1]

KCCC8004R-W[1]

KCCC8005C-W[1]

KCCC8005R-W[1]

KCCC8006C-W[1]

KCCC8006R-S[1]

KCCC8007C-W[1]

KCCC8007R-W[1]

KCCC8008C-W[1]

KCCC8008R-S[1]

KCCC8009C-W[1]

KCCC8009R-S[1]

KCCC8010C-W[1]

KCCC8010R-S[1]

KCCC8011C-W[1]

KCCC8011R-S[1]

KCCC8012C-W[1]

KCCC8012R-S[1]

KCCC8013C-W[1]

KCCC8013R-S[1]

KCCC8014C-W[1]

KCCC8014R-S[1]

KCCC8015C-W[1]

KCCC8015R-S[1]

KCCC8016C-W[1]

KCCC8016R-S[1]

KCCC8017C-W[1]

KCCC8017R-S[1]

KCCC8018C-W[1]

KCCC8018R-W[1]

KCCC8019C-W[1]

KCCC8019R-W[1]

KCCC8020C-W[1]

KCCC8020R-W[1]

KCCC8021C-W[1]

KCCC8021R-S[1]

KCCC8022C-W[1]

KCCC8022R-S[1]

KCCC8023C-W[1]

KCCC8023R-S[1]

KCCC8024C-W[1]

KCCC8024R-S[1]

KCCC8025C-W[1]

KCCC8026C-W[1]

KCCC8026R-S[1]

KCCC8027C-W[1]

KCCC8028C-W[1]

KCCC8029C-W[1]

KCCC8030C-W[1]

KCCC8031C-W[1]

KCCC8032C-W[1]

KCCC8033C-W[1]

KCCC8034C-W[1]

KCCC8035C-W[1]

KCCC8036C-W[1]

KCCC8037C-W[1]

KCCC8038C-W[1]

KCCC8039C-W[1]

KCCC8040C-W[1]

KCCC8041C-W[1]

KCCC8042C-W[1]

KCCC8043C-W[1]

KCCC8044C-W[1]

KCCC8045C-W[1]

KCCC8046C-W[1]

KCCC8047C-W[1]

KCCC8048C-W[1]

KCCC8049C-W[1]

KCCC8050C-W[1]

KCCC8051C-W[1]

KCCC8052C-W[1]

KCCC8053C-W[1]

KCCC8054C-W[1]

KCCC8055C-W[1]

KCCC8056C-W[1]

KCCC8057C-W[1]

KCCC8058C-W[1]

KCCC8059C-W[1]

KCCC8060C-W[1]

KCCC8061C-W[1]

KCCC8062C-W[1]

KCCC8063C-W[1]

KCCC8064C-W[1]

KCCC8065C-W[1]

KCCC8066C-W[1]

KCCC8067C-W[1]

KCCC8068C-W[1]

KCCC8069C-W[1]

KCCC8070C-W[1]

KCCC8071C-W[1]

KCCC8072C-W[1]

KCCC8073C-W[1]

KCCC8074C-W[1]

KCCC8075C-W[1]

KCCC8076C-W[1]

KCCC8077C-W[1]

KCCC8078C-W[1]

KCCC8079C-W[1]

KCCC8080C-W[1]

KCCC8081C-W[1]

KCCC8082C-W[1]

KCCC8083C-W[1]

KCCC8084C-W[1]

KCCC8085C-W[1]

KCCC8086C-W[1]

KCCC8087C-W[1]

KCCC8088C-W[1]

KCCC8089C-W[1]

KCCC8090C-W[1]

KCCC8091C-W[1]

KCCC8092C-W[1]

KCCC8093C-W[1]

KCCC8094C-W[1]

KCCC8095C-W[1]

KCCC8096C-W[1]

KCCC8097C-W[1]

KCCC8098C-W[1]

KCCC8099C-W[1]

KCCC8100C-W[1]

KCCC8101C-W[1]

KCCC8102C-W[1]

KCCC8103C-W[1]

KCCC8104C-W[1]

KCCC8105C-W[1]

KCCC8106C-W[1]

KCCC8107C-W[1]

KCCC8108C-W[1]

KCCC8109C-W[1]

KCCC8110C-W[1]

KCCC8111C-W[1]

KCCC8112C-W[1]

KCCC8113C-W[1]

KCCC8114C-W[1]

KCCC8115C-W[1]

KCCC8116C-W[1]

KCCC8117C-W[1]

KCCC8118C-W[1]

KCCC8119C-W[1]

KCCC8120C-W[1]

KCCC8121C-W[1]

KCCC8122C-W[1]

KCCC8123C-W[1]

KCCC8124C-W[1]

KCCC8125C-W[1]

KCCC8128C-I[1]

KCCC8129C-I[1]

KCCC8130C-I[1]

KCCC8131C-I[1]

KCCC8200C-W[1]

KCCC8201C-W[1]

KCCC8202C-W[1]

KCCC8203C-W[1]

KCCC8204C-W[1]

KCCC8205C-W[1]

KCCC8206C-W[1]

KCCC8207C-W[1]

KCCC8208C-W[1]

KCCC8209C-W[1]

KCCC8210C-W[1]

KCCC8211C-W[1]

KCCC8212C-W[1]

KCCC8213C-W[1]

KCCC8214C-W[1]

KCCC8215C-W[1]

KCCC8216C-W[1]

KCCC8217C-W[1]

KCCC8218C-W[1]

KCCC8219C-W[1]

KCCC8220C-W[1]

KCCC8221C-W[1]

KCCC8222C-W[1]

KCCC8223C-W[1]

KCCC8224C-W[1]

KCCC8225C-W[1]

KCCC8226C-W[1]

KCCC8227C-W[1]

KCCC8228C-W[1]

KCCC8229C-W[1]

KCCC8230C-W[1]

KCCC8231C-W[1]

KCCC8232C-W[1]

KCCC8233C-W[1]

KCCC8234C-W[1]

KCCC8235C-W[1]

KCCC8236C-W[1]

KCCC8237C-W[1]

KCCC8238C-W[1]

KCCC8239C-W[1]

KCCC8240C-W[1]

KCCC8241C-W[1]

KCCC8242C-W[1]

KCCC8301C-W[1]

KCCC8301R-S[1]

KCCC8302C-W[1]

KCCC8302R-S[1]

KCCC8303R-S[1]

KCCC8304C-W[1]

KCCC8304R-S[1]

KCCC8305C-W[1]

KCCC8305R-S[1]

KCCC8306C-W[1]

KCCC8306R-S[1]

KCCC8307C-W[1]

KCCC8307R-S[1]

KCCC8308C-W[1]

KCCC8308R-S[1]

KCCC8309C-W[1]

KCCC8309R-S[1]

KCCC8310C-W[1]

KCCC8310R-S[1]

KCCC8311C-W[1]

KCCC8311R-S[1]

KCCC8312C-W[1]

KCCC8312R-S[1]

KCCC8313C-W[1]

KCCC8313R-S[1]

KCCC8314C-W[1]

KCCC8314R-S[1]

KCCC8315R-S[1]

KCCC8316C-W[1]

KCCC8316R-S[1]

KCCC8318C-W[1]

KCCC8318R-S[1]

KCCC8319C-W[1]

KCCC8320C-W[1]

KCCC8320R-S[1]

KCCC8321C-W[1]

KCCC8322C-W[1]

KCCC8323C-W[1]

KCCC8323R-S[1]

KCCC8324C-W[1]

KCCC8324R-S[1]

KCCC8326C-W[1]

KCCC8326R-S[1]

KCCC8327C-W[1]

KCCC8328C-W[1]

KCCC8328R-S[1]

KCCC8329C-W[1]

KCCC8329R-S[1]

KCCC8330C-W[1]

KCCC8331C-W[1]

KCCC8331R-S[1]

KCCC8334R-S[1]

KCCC8335R-U[1]

KCCC8338R-S[1]

KCCC8341C-W[1]

KCCC8342C-W[1]

KCCC8342R-S[1]

KCCC8343C-W[1]

KCCC8343R-S[1]

KCCC8344C-W[1]

KCCC8345C-W[1]

KCCC8345R-S[1]

KCCC8346C-W[1]

KCCC8346R-S[1]

KCCC8347R-W[1]

KCCC8348R-S[1]

KCCC8349R-S[1]

KCCC8350R-S[1]

KCCC8351C-W[1]

KCCC8351R-U[1]

KCCC8352C-W[1]

KCCC8352R-S[1]

KCCC8353C-W[1]

KCCC8353R-S[1]

KCCC8354C-W[1]

KCCC8355C-W[1]

KCCC8356C-W[1]

KCCC8357C-W[1]

KCCC8358C-W[1]

KCCC8360C-W[1]

KCCC8371C-W[1]

KCCC8375C-W[1]

KCCC8376C-W[1]

KCCC8379C-W[1]

KCCC8380C-W[1]

KCCC8381C-W[1]

KCCC8382C-W[1]

KCCC8383C-W[1]

KCCC8400C-U[1]

KCCC8401C-U[1]

KCCC8402C-U[1]

KCCC8403C-U[1]

KCCC8405C-U[1]

KCCC8406C-U[1]

KCCC8450C-S[1]

KCCC8500C-U[1]

KCCC8501C-U[1]

KCCC8501R-S[1]

KCCC8502R-S[1]

KCCC8503C-S[1]

KCCC8503R-S[1]

KCCC8504C-S[1]

KCCC8504R-S[1]

KCCC8505C-S[1]

KCCC8505R-S[1]

KCCC8506C-S[1]

KCCC8506R-S[1]

KCCC8507C-S[1]

KCCC8507R-S[1]

KCCC8508C-W[1]

KCCC8508R-S[1]

KCCC8509R-S[1]

KCCC8510C-W[1]

KCCC8510R-S[1]

KCCC8511C-W[1]

KCCC8512C-W[1]

KCCC8513C-W[1]

KCCC8514C-W[1]

KCCC8515C-W[1]

KCCC8516C-W[1]

KCCC8517C-W[1]

KCCC8518C-W[1]

KCCC8519C-S[1]

KCCC8520C-I[1]

KCCC8521C-S[1]

KCCC8522C-S[1]

KCCC8523C-S[1]

KCCC8524C-S[1]

KCCC8525C-S[1]

KCCC8526C-S[1]

KCCC8527C-S[1]

KCCC8528C-S[1]

KCCC8529C-S[1]

KCCC8530C-W[1]

KCCC8532C-S[1]

KCCC8533C-S[1]

KCCC8534C-S[1]

KCCC8536C-S[1]

KCCC8537C-S[1]

KCCC8538C-S[1]

KCCC8539C-S[1]

KCCC8540C-S[1]

KCCC8544C-S[1]

KCCC8545C-S[1]

KCCC8546C-S[1]

KCCC8547C-S[1]

KCCC8548C-S[1]

KCCC8549C-S[1]

KCCC8550C-S[1]

KCCC8551C-S[1]

KCCC8552C-S[1]

KCCC8554C-S[1]

KCCC8555C-S[1]

KCCC8556C-S[1]

KCCC8563C-S[1]

KCCC8564C-S[1]

KCCC8565C-W[1]

KCCC8566C-W[1]

KCCC8567C-W[1]

KCCC8568C-W[1]

KCCC8569C-W[1]

KCCC8570C-S[1]

KCCC8571C-S[1]

KCCC8572C-S[1]

KCCC8573C-S[1]

KCCC8574C-S[1]

KCCC8575C-S[1]

KCCC8576C-S[1]

KCCC8577C-S[1]

KCCC8579C-S[1]

KCCC8580C-W[1]

KCCC8581C-S[1]

KCCC8582C-S[1]

KCCC8583C-S[1]

KCCC8584C-S[1]

KCCC8585C-S[1]

KCCC8586C-S[1]

KCCC8587C-W[1]

KCCC8588C-S[1]

KCCC8589C-S[1]

KCCC8592C-S[1]

KCCC8594C-S[1]

KCCC8595C-S[1]

KCCC8597C-S[1]

KCCC8598C-S[1]

KCCC8599C-S[1]

KCCC8600C-S[1]

KCCC8602C-S[1]

KCCC8603C-S[1]

KCCC8604C-S[1]

KCCC8606C-S[1]

KCCC8607C-S[1]

KCCC8608C-S[1]

KCCC8609C-U[1]

KCCC8610C-S[1]

KCCC8611C-S[1]

KCCC8613C-S[1]

KCCC8614C-S[1]

KCCC8615C-S[1]

KCCC8616C-S[1]

KCCC8617C-S[1]

KCCC8618C-S[1]

KCCC8619C-S[1]

KCCC8620C-S[1]

KCCC8621C-S[1]

KCCC8622C-S[1]

KCCC8623C-S[1]

KCCC8627C-S[1]

KCCC8630C-S[1]

KCCC8631C-S[1]

KCCC8632C-W[1]

KCCC8633C-W[1]

KCCC8637C-S[1]

KCCC8639C-S[1]

KCCC8640C-S[1]

KCCC8643C-S[1]

KCCC8645C-S[1]

KCCC8646C-S[1]

KCCC8647C-S[1]

KCCC8648C-S[1]

KCCC8650C-S[1]

KCCC8651C-S[1]

KCCC8652C-S[1]

KCCC8653C-S[1]

KCCC8700C-U[1]

KCCC8701C-S[1]

KCCC8702C-S[1]

KCCC8703C-S[1]

KCCC8704C-S[1]

KCCC8705C-S[1]

KCCC8706C-S[1]

KCCC8707C-S[1]

KCCC8708C-S[1]

KCCC8709C-S[1]

KCCC8710C-S[1]

KCCC8711C-S[1]

KCCC8712C-S[1]

KCCC8713C-S[1]

KCCC8714C-W[1]

KCCC8715C-S[1]

KCCC8716C-S[1]

KCCC8717C-S[1]

KCCC8718C-S[1]

KCCC8719C-S[1]

KCCC8720C-S[1]

KCCC8721C-S[1]

KCCC8722C-S[1]

KCCC8723C-S[1]

KCCC8724C-S[1]

KCCC8725C-S[1]

KCCC8727C-S[1]

KCCC8728C-S[1]

KCCC8729C-S[1]

KCCC8730C-S[1]

KCCC8731C-S[1]

KCCC8732C-S[1]

KCCC8733C-S[1]

KCCC8734C-S[1]

KCCC8735C-S[1]

KCCC8736C-S[1]

KCCC8737C-S[1]

KCCC8738C-S[1]

KCCC8739C-S[1]

KCCC8740C-S[1]

KCCC8741C-S[1]

KCCC8742C-S[1]

KCCC8747C-S[1]

KCCC8748C-S[1]

KCCC8752C-S[1]

KCCC8756C-S[1]

KCCC8757C-S[1]

KCCC8758C-S[1]

KCCC8759C-S[1]

KCCC8766C-S[1]

KCCC8767C-S[1]

KCCC8768C-S[1]

KCCC8769C-S[1]

KCCC8771C-S[1]

KCCC8772C-S[1]

KCCC8775C-S[1]

KCCC8776C-S[1]

KCCC8777C-S[1]

KCCC8778C-S[1]

KCCC8779C-S[1]

KCCC8900C-U[1]

KCCC8901C-W[1]

KCCC8903C-U[1]

KCCC8904C-U[1]

KCCC8906C-W[1]

KCCC8907C-W[1]

KCCC8920C-U[1]

KCCC8922C-S[1]

KCCC8923C-S[1]

KCCC8925C-W[1]

KCCC8940C-U[1]

KCCC8941C-S[1]

KCCC8942C-S[1]

KCCC8943C-S[1]

KCCC8944C-S[1]

KCCC8945C-S[1]

KCCC8946C-S[1]

KCCC8947C-S[1]

KCCC8948C-S[1]

KCCC8953C-U[1]

KCCC8954C-U[1]

KCCC8955C-S[1]

KCCC8980C-S[1]

KCCC8981C-S[1]

KCCC8982C-S[1]

KCCC8983C-S[1]

KCCC8984C-S[1]

KCCC8985C-U[1]

KCCC9001C-U[1]

KCCC9002C-U[1]

KCCC9003C-U[1]

KCCC9004C-U[1]

KCCC9005C-U[1]

KCCC9006C-U[1]

KCCC9007C-U[1]

KCCC9011C-U[1]

KCCC9012C-U[1]

KCCC9013C-S[1]

KCCC9015C-U[1]

KCCC9016C-U[1]

KCCC9017C-U[1]

KCCC9100C-U[1]

KCCC9101C-U[1]

KCCC9102C-U[1]

KCCC9103C-U[1]

KCCC9104C-U[1]

KCCC9105C-U[1]

KCCC9106C-U[1]

KCCC9110C-U[1]

KCCC9111C-U[1]

KCCC9114C-U[1]

KCCC9115C-U[1]

KCCC9116C-U[1]

KCCC9501C-U[1]

KCCC9502C-U[1]

KCCC9503C-U[1]

KCCC9504C-U[1]

KCCC9505C-U[1]

KCCC9508C-U[1]

KCCC9509C-U[1]

KCCC9512C-U[1]

KCCC9513C-U[1]

KCCC9516C-U[1]

KCCC9517C-U[1]

KCCC9702C-U[1]

KCCC9702R-U[1]

KCCC9706C-U[1]

KCCC9707C-U[1]

KCCC9708C-U[1]

KCCC9711C-S[1]

KCCC9711R-S[1]

KCCC9712C-S[1]

KCCC9712R-S[1]

KCCC9713C-S[1]

KCCC9713R-S[1]

KCCC9714C-S[1]

KCCC9714R-S[1]

KCCC9715C-S[1]

KCCC9715R-S[1]

KCCC9716C-S[1]

KCCC9716R-S[1]

KCCC9721C-S[1]

KCCC9721R-S[1]

KCCC9722C-S[1]

KCCC9722R-S[1]

KCCC9723C-S[1]

KCCC9723R-S[1]

KCCC9724C-S[1]

KCCC9724R-S[1]

KCCC9725R-S[1]

KCCC9731C-S[1]

KCCC9731R-S[1]

KCCC9733C-S[1]

KCCC9733R-S[1]

KCCC9734C-S[1]

KCCC9734R-S[1]

KCCC9735C-S[1]

KCCC9735R-S[1]

KCCC9736C-S[1]

KCCC9736R-S[1]

KCCC9737C-S[1]

KCCC9737R-S[1]

KCCC9738C-S[1]

KCCC9738R-S[1]

KCCC9739C-S[1]

KCCC9740C-S[1]

KCCC9740R-S[1]

KCCC9741C-S[1]

KCCC9741R-S[1]

KCCC9742C-S[1]

KCCC9742R-S[1]

KCCC9743C-S[1]

KCCC9743R-S[1]

KCCC9744C-S[1]

KCCC9744R-S[1]

KCCC9745C-S[1]

KCCC9745R-S[1]

KCCC9751C-U[1]

KCCC9751R-U[1]

KCCC9752R-U[1]

KCCC9753R-U[1]

KCCC9754R-U[1]

KCCC9761R-U[1]

KCCC9763R-U[1]

KCCC9764R-S[1]

KCCC9766R-S[1]

KCCC9767R-S[1]

KCCC9772C-U[1]

KCCC9773C-U[1]

KCCC9774C-U[1]

KCCC9775C-U[1]

KCCC9776C-U[1]

KCCC9900R-U[1]

KCCC9901R-U[1]

KCCC9902R-U[1]

KCCC9903R-U[1]

KCCC9904R-U[1]

KCCC9905R-U[1]

KCCC9906R-U[1]

KCCC9907R-I[1]

KCCC9908R-W[1]

KCCC9909R-U[1]

KCCC9910R-U[1]

KCCC9911R-U[1]

KCCC9912R-W[1]

KCCC9913R-U[1]

KCCC9914R-W[1]

KCCC9915R-U[1]

KCCC9917R-U[1]

こ

コンパイルエラー発生時の対処方法[1]

コンパイル時に出力されるメッセージの形式[1]

し

実行時に出力されるメッセージの形式[1]

実行時のメッセージ出力先[1]

て

テストデバッグ時に出力されるメッセージの形式[1]

め

メッセージIDの形式（コンパイル時のメッセージ）[1]

メッセージIDの形式（実行時のメッセージ）[1]

メッセージIDの形式（テストデバッグ時のメッセージ）[1]

メッセージの出力先[1]

メッセージの説明の形式（コンパイル時のメッセージ）[1]

メッセージの説明の形式（実行時のメッセージ）[1]

メッセージの説明の形式（テストデバッグ時のメッセージ）[1]