Hitachi Command Suite

Compute Systems Manager
CLI リファレンスガイド

3021-9-099-20

目次

前書き

はじめに

対象読者

マニュアルの構成

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルで使用している記号

1. Compute Systems ManagerのCLIの概要

1.1 Compute Systems ManagerのCLIとは

1.2 Compute Systems ManagerのCLIの環境変数とは

1.3 Compute Systems ManagerのCLIをインストールする（Windows）

1.4 Compute Systems ManagerのCLIをインストールする（Linux）

2. CLIコマンドリファレンス

2.1 CLIコマンドの実行書式とコマンド一覧

2.2 CLI コマンドを実行できるユーザーのロール

2.3 configure

2.4 login

2.5 logout

2.6 ping

2.7 help

2.8 GetAlerts（getalerts）

2.9 GetHost（gethost）

2.10 GetHostAlert（gethostalert）

2.11 GetHostCPU （getcpu）

2.12 GetHostFCNetwork（getfc）

2.13 GetHostFileSystem（getfilesystem）

2.14 GetHostIPNetwork（getip）

2.15 GetHostMemory（getmemory）

2.16 GetHostOs （getos）

2.17 GetHostPCI（getpci）

2.18 GetHostRemoteManagement（getrmtmgmt）

2.19 GetBlade（getblade）

2.20 GetChassis（getchassis）

2.21 GetTaskInfo（gettaskinfo）

2.22 PowerOFF（poweroff）

2.23 PowerOFFServer（poweroffserver）

2.24 PowerON（poweron）

2.25 PowerONServer（poweronserver）

2.26 RebootOS（rebootos）

2.27 ShutdownOS（shutdownos）

2.28 NpmFailover（npmfailover）

2.29 NpmFailback（npmfailback）

2.30 NpmReassign（npmreassign）

2.31 DpmBackup（dpmbackup）

2.32 DpmRestore（dpmrestore）

2.33 DpmDeleteImageFile（dpmdeleteimagefile）

2.34 DpmSnapshot（dpmsnapshot）

2.35 DpmCreateTemplate（dpmcreatetemplate）

2.36 DpmDeploy（dpmdeploy）

3. トラブルシューティング

3.1 JREのトラブルシューティング

付録A. 取得系コマンドの出力形式

A.1 -formatオプションを指定した場合の出力形式

A.2 -countオプションを指定した場合の出力形式

A.3 -describeオプションを指定した場合の出力形式

付録B. このマニュアルの参考情報

B.1 関連マニュアル

B.2 このマニュアルでの表記

B.3 英略語

B.4 KB（キロバイト）などの単位表記について

B.5 ディレクトリとフォルダの表記について

索引

All Rights Reserved. Copyright© 2014, 2016, Hitachi, Ltd.

前書き

対象製品

Hitachi Compute Systems Manager 8.4.0

適用OSの詳細については「ソフトウェア添付資料」でご確認ください。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には，外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上，必要な手続きをお取りください。

なお，不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHIは，株式会社 日立製作所の登録商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

RSAおよびBSAFEは，米国EMC コーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

SUSEは，米国およびその他の国におけるSUSE LLCの登録商標または商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

Hitachi Compute Systems Managerには，日本電気株式会社が著作権を有している部分が含まれています。

Hitachi Compute Systems Managerは，米国EMC コーポレーションのRSA BSAFE®ソフトウェアを搭載しています。

This product includes software developed by Ben Laurie for use in the Apache-SSL HTTP server project.

Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).

Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/

This product includes software developed by Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com> for use in the mod_ssl project (http://www.modssl.org/).

This product includes software developed by Daisuke Okajima and Kohsuke Kawaguchi (http://relaxngcc.sf.net/).

This product includes software developed by the Java Apache Project for use in the Apache JServ servlet engine project (http://java.apache.org/).

This product includes software developed by Andy Clark.

Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

発行

2016年2月 3021-9-099-20

著作権

All Rights Reserved. Copyright© 2014, 2016, Hitachi, Ltd.

はじめに

このマニュアルは，Hitachi Compute Systems ManagerのCLIの使用方法について説明したものです。

以降，このマニュアルでは，Hitachi Compute Systems ManagerをCompute Systems Managerと呼びます。

はじめにの構成

対象読者

マニュアルの構成

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルで使用している記号

対象読者

このマニュアルは，Compute Systems ManagerのCLIを使用してサーバ管理システムを運用および管理する方を対象としています。

前提OSに関する基本的な知識があることを前提としています。

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章と付録から構成されています。

1. Compute Systems ManagerのCLIの概要

Compute Systems ManagerのCLIの概要，環境変数，およびインストール方法について説明しています。

2. CLIコマンドリファレンス

CLIコマンドの使用方法について説明しています。

3. トラブルシューティング

Compute Systems ManagerのCLIのトラブルシューティング情報について説明しています。

付録A. 取得系コマンドの出力形式

情報を取得するためのコマンドの出力形式について説明しています。

付録B. このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報について説明しています。

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記
製品名

Windows
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Microsoft® Windows® 7

Windows® 8

Windows® 8.1

Microsoft® Windows Server® 2003

Microsoft® Windows Server® 2003 R2

Microsoft® Windows Server® 2008

Microsoft® Windows Server® 2008 R2

Microsoft® Windows Server® 2012

Microsoft® Windows Server® 2012 R2

Microsoft® Windows Vista®

このマニュアルで使用している記号

このマニュアルでは，次に示す記号を使用しています。

記号
意味と例

［ ］
（角括弧）

GUI操作の説明

メニュータイトル，メニュー項目，およびボタンの名称を示します。メニュー項目を連続して選択する場合は，［ ］を「－」（ハイフン）でつないで説明しています。

コマンドの書式の説明では，次に示す記号を使用しています。

記号
意味と例

|
（ストローク）
複数の項目に対して項目間の区切りを示し，「または」の意味を示します。
（例）
「A|B|C」は，「A，B，またはC」を示します。

{ }
（波括弧）
この記号で囲まれている複数の項目の中から，必ず一組の項目を選択します。項目と項目の区切りは「|」で示します。
（例）
「{A|B|C}」は，「A，B，またはCのどれかを必ず指定する」ことを示します。

[ ]
（角括弧）
この記号で囲まれている項目は，任意に指定できます（省略できます）。
（例）
「[A]」は，「必要に応じてAを指定する」ことを示します（必要でない場合は，Aを省略できます）。
「[B|C]」は，「必要に応じてB，またはCを指定する」ことを示します（必要でない場合は，BおよびCを省略できます）。

...
（点線）
記述が省略されていることを示します。この記号の直前に示された項目を繰り返し複数個指定できます。
（例）
「A,B,C...」は，「AとBの後ろにCを複数個指定できる」ことを示します。

＜ ＞
（山括弧）
可変値であることを示します。

このマニュアルでは，次に示すアイコンを使用します。

アイコン | ラベル | 説明
[図] | 重要 | 重要情報や追加情報を説明します。
[図] | 参考 | より効率的に業務を行うために，知っておくと役に立つ情報や指針となる情報を説明します。
[図] | 注意 | 作業する上で注意しなければいけないことを説明します。
[図] | 警告 | 重大なエラーを避けるために，注意しなければいけないことを説明します。

1. Compute Systems ManagerのCLIの概要

この章では，Compute Systems ManagerのCLIの概要，環境変数，およびインストール方法について説明します。

この章の構成

1.1 Compute Systems ManagerのCLIとは

1.2 Compute Systems ManagerのCLIの環境変数とは

1.3 Compute Systems ManagerのCLIをインストールする（Windows）

1.4 Compute Systems ManagerのCLIをインストールする（Linux）

1.1 Compute Systems ManagerのCLIとは

Compute Systems ManagerのCLIを使用すると，コマンドラインから次の操作を実行できます。

管理対象リソースに関する情報を取得する

管理対象リソースの電源を制御する

N+Mコールドスタンバイを利用する

デプロイメントマネージャーを利用する

CLIを使用するには，Compute Systems Managerを操作するマシン（管理クライアント）にCLIをインストールする必要があります。また，Compute Systems Managerをインストールしたマシン（管理サーバ）へのログインが必要です。

Compute Systems Managerのシステム構成を次に示します。

1.2 Compute Systems ManagerのCLIの環境変数とは

Compute Systems ManagerのCLIには2つの環境変数があります。

HCSM_CLI_JRE_PATH
JREのインストールパスを指定する変数です。

CSMHOME
CLIで使用する設定ファイルのパスを指定する変数です。
同一のクライアント上で複数のユーザーがCLIを使用する場合，CSMHOME環境変数で，ユーザーごとに異なるディレクトリを指定する必要があります。
CSMHOME環境変数が指定されていない場合，設定ファイルはHOMEまたはUSERPROFILE環境変数で指定されたディレクトリに保存されます。HOME環境変数はLinux，USERPROFILE環境変数はWindowsによって設定される環境変数であり，ユーザーが設定する必要はありません。
CLIを実行すると，次の順に従って，設定ファイルが検索されます。

CSMHOME

HOME

USERPROFILE

最初に見つかった設定ファイルが読み込まれます。

関連コマンド

2.3 configure

関連項目

1.3 Compute Systems ManagerのCLIをインストールする（Windows）

1.4 Compute Systems ManagerのCLIをインストールする（Linux）

1.3 Compute Systems ManagerのCLIをインストールする（Windows）

Compute Systems ManagerのCLIをインストールする手順を説明します。

事前に確認しておく情報

CLIの前提であるJREのバージョンとインストール状態
JREのバージョンの詳細については「ソフトウェア添付資料」でご確認ください。

次の手順で，CLIをインストールしてください。

GUIのグローバルタスクバーエリアで，［ツール］－［ダウンロード］を選択します。

JREをインストールしていない場合，［プラットフォームに合ったファイルを選択してください。］の［JRE］の行にある［Oracle (Website)］をクリックし，JREをインストールします。

［プラットフォームに合ったファイルを選択してください。］の［Windows］の行にある［ダウンロード］をクリックします。

CLIをインストールするマシンにCSMCli_win.exeファイルを保存し，解凍します。

次の環境変数を設定します。

HCSM_CLI_JRE_PATH
設定例：
HCSM_CLI_JRE_PATH=C:¥Program Files¥Java¥jre6

CSMHOME
設定例：
CSMHOME=＜CSMCli_win.exeを解凍したディレクトリ＞¥home

コマンドプロンプトを起動し，CLIを解凍したディレクトリに移動します。

CLIのconfigureコマンドを実行します。

CLIのloginコマンドを実行してログインします。

関連コマンド

2.3 configure

2.4 login

関連項目

1.2 Compute Systems ManagerのCLIの環境変数とは

1.4 Compute Systems ManagerのCLIをインストールする（Linux）

Compute Systems ManagerのCLIをインストールする手順を説明します。

事前に確認しておく情報

CLIの前提であるJREのバージョンとインストール状態
JREのバージョンの詳細については「ソフトウェア添付資料」でご確認ください。

次の手順で，CLIをインストールしてください。

GUIのグローバルタスクバーエリアで，［ツール］－［ダウンロード］を選択します。

JREをインストールしていない場合，［プラットフォームに合ったファイルを選択してください。］の［JRE］の行にある［Oracle (Website)］をクリックし，JREをインストールします。

［プラットフォームに合ったファイルを選択してください。］の［Linux］の行にある［ダウンロード］をクリックします。

CLIをインストールするマシンにCSMCli_lin.tarファイルを保存し，解凍します。
例：
/opt/hcsmcliに解凍する場合
# mkdir /opt/hcsmcli
# cd /opt/hcsmcli
# tar xvf ＜CSMCli_lin.tarをダウンロードしたディレクトリ＞/CSMCli_lin.tar

次の環境変数を設定します。

HCSM_CLI_JRE_PATH
設定例：
HCSM_CLI_JRE_PATH=/opt/Java/jre6

CSMHOME
設定例：
CSMHOME=＜CSMCli_lin.tarを解凍したディレクトリ＞/home

CLIのconfigureコマンドを実行します。

CLIのloginコマンドを実行してログインします。

関連コマンド

2.3 configure

2.4 login

関連項目

1.2 Compute Systems ManagerのCLIの環境変数とは

2. CLIコマンドリファレンス

この章では，CLIコマンドの使用方法について説明します。

この章の構成

2.1 CLIコマンドの実行書式とコマンド一覧

2.2 CLI コマンドを実行できるユーザーのロール

2.3 configure

2.4 login

2.5 logout

2.6 ping

2.7 help

2.8 GetAlerts（getalerts）

2.9 GetHost（gethost）

2.10 GetHostAlert（gethostalert）

2.11 GetHostCPU （getcpu）

2.12 GetHostFCNetwork（getfc）

2.13 GetHostFileSystem（getfilesystem）

2.14 GetHostIPNetwork（getip）

2.15 GetHostMemory（getmemory）

2.16 GetHostOs （getos）

2.17 GetHostPCI（getpci）

2.18 GetHostRemoteManagement（getrmtmgmt）

2.19 GetBlade（getblade）

2.20 GetChassis（getchassis）

2.21 GetTaskInfo（gettaskinfo）

2.22 PowerOFF（poweroff）

2.23 PowerOFFServer（poweroffserver）

2.24 PowerON（poweron）

2.25 PowerONServer（poweronserver）

2.26 RebootOS（rebootos）

2.27 ShutdownOS（shutdownos）

2.28 NpmFailover（npmfailover）

2.29 NpmFailback（npmfailback）

2.30 NpmReassign（npmreassign）

2.31 DpmBackup（dpmbackup）

2.32 DpmRestore（dpmrestore）

2.33 DpmDeleteImageFile（dpmdeleteimagefile）

2.34 DpmSnapshot（dpmsnapshot）

2.35 DpmCreateTemplate（dpmcreatetemplate）

2.36 DpmDeploy（dpmdeploy）

2.1 CLIコマンドの実行書式とコマンド一覧

CLIコマンドの書式を次に示します。

csm [＜コマンド＞ [＜オプションまたはパラメーター＞...] ]

指定できるコマンドの一覧を次に示します。

コマンド | 説明
CLIを使うためのコマンド
configure | CLI をインストールした管理クライアントが，管理サーバと接続できるようにCLIを設定します。
login | 管理サーバのCompute Systems Managerにログインします。
logout | 管理サーバのCompute Systems Managerからログアウトします。
ping | 管理サーバとの通信状態をテストします。
help | コマンドのヘルプ情報を表示します。
管理対象リソースに関する情報を取得するためのコマンド
GetAlerts | すべてのアラート情報を対象に特定の条件で取得できます。
GetHost | 管理対象ホストに関するサマリー情報を取得します。
GetHostAlert | 管理対象ホストに関するアラート情報を取得します。
GetHostCPU | 管理対象ホストに関するCPUの詳細情報を取得します。
GetHostFCNetwork | 管理対象ホストに関するFCアダプターの詳細情報を取得します。
GetHostFileSystem | 管理対象ホストに関するファイルシステムの詳細情報を取得します。
GetHostIPNetwork | 管理対象ホストに関するLANの詳細情報を取得します。
GetHostMemory | 管理対象ホストに関するメモリーの詳細情報を取得します。
GetHostOs | 管理対象ホストに関するOS情報を取得します。
GetHostPCI | 管理対象ホストに関するPCIデバイスの詳細情報を取得します。
GetHostRemoteManagement | BMCが設定された管理対象ホストのデバイス情報を取得します。
GetBlade | 管理対象ブレードに関するサマリー情報を取得します。
GetChassis | 管理対象シャーシに関するサマリー情報を取得します。
GetTaskInfo | 登録されたすべてのタスクの状態とIDを取得します。
管理対象リソースの電源を制御するためのコマンド
PowerOFF | 管理対象ホストをシャットダウンしないで電源をOFFにするタスクを登録します。
PowerOFFServer | 稼働しているOS をシャットダウンしないで，管理対象ブレードの電源をOFFにするタスクを登録します。
PowerON | 管理対象ホストの電源をONにするタスクを登録します。
PowerONServer | 管理対象ブレードの電源をONにするタスクを登録します。
RebootOS | 管理対象ホストをリブートするタスクを登録します。
ShutdownOS | 管理対象ホストをシャットダウンするタスクを登録します。
N+Mコールドスタンバイを利用するためのコマンド※
NpmFailover | 指定したN+Mコールドスタンバイグループにある現用ブレードを指定して，予備ブレードに切り替えるタスクを登録します。
NpmFailback | 指定したN+Mコールドスタンバイグループにある切り替え済みの予備ブレードから，指定した現用ブレードに切り戻すタスクを登録します。
NpmReassign | 指定したN+Mコールドスタンバイグループにある切り替え済みの予備ブレードを指定して，現用ブレードに変更するタスクを登録します。
デプロイメントマネージャーを利用するためのコマンド※
DpmBackup | 指定した管理対象リソースのディスク全体，またはパーティションの バックアップイメージファイルを取得するタスクを登録します。
DpmRestore | 指定した管理対象リソースのディスク全体，またはパーティションをバックアップイメージファイルを使ってリストアするタスクを登録します。
DpmDeleteImageFile | 指定したイメージファイルを管理サーバから削除します。
DpmSnapshot | 指定した管理対象リソースのディスク全体，またはパーティションのスナップショットイメージを取得するタスクを登録します。
DpmCreateTemplate | 指定した既存のデプロイテンプレートをひな形にして，新しいデプロイテンプレートを作成します。
DpmDeploy | 指定した管理対象リソースにマスターイメージをデプロイするタスクを登録します。

注※

コマンドの実行にはプラグインライセンスが必要です。プラグインライセンスはGUIで登録および管理します。手順については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Manager ユーザーズガイド」を参照してください。

CLIコマンドの実行例を次に示します。

csm login

コマンドの実行結果は標準出力に表示されます。

2.2 CLI コマンドを実行できるユーザーのロール

ユーザーが属するユーザーグループに割り当てられるロールを次に示します。

Adminロール
管理対象リソースの操作，リソース情報の参照，システム設定の参照などができます。さらに，ユーザーが属するユーザーグループにAll Resourcesが割り当てられている場合は，管理対象となるリソースの登録，システム設定の変更ができます。

Modifyロール
管理対象リソースの操作，リソース情報の参照ができます。

Viewロール
リソース情報の参照ができます。

CLIコマンドを実行するユーザーには，対象のリソースに対するロールが必要です。

ユーザーが属するユーザーグループにコマンド実行対象のリソースが属するリソースグループと必要なロールを割り当ててください。

ロールはGUIで設定します。設定手順については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Managerユーザーズガイド」を参照してください。

CLIコマンドごとに，必要なロールを次の表に示します。

コマンド | ロール
Admin | Modify | View
configure | ○　 | ○　 | ○　
login | ○　 | ○　 | ○　
logout | ○　 | ○　 | ○　
ping | ○　 | ○　 | ○　
help | ○　 | ○　 | ○　
GetAlerts | ○　 | ○　 | ○　
GetHost | ○　 | ○　 | ○　
GetHostAlert | ○　 | ○　 | ○　
GetHostCPU | ○　 | ○　 | ○　
GetHostFCNetwork | ○　 | ○　 | ○　
GetHostFileSystem | ○　 | ○　 | ○　
GetHostIPNetwork | ○　 | ○　 | ○　
GetHostMemory | ○　 | ○　 | ○　
GetHostOs | ○　 | ○　 | ○　
GetHostPCI | ○　 | ○　 | ○　
GetHostRemoteManagement | ○　 | ○　 | ○　
GetBlade | ○　 | ○　 | ○　
GetChassis | ○　 | ○　 | ○　
GetTaskInfo | ○　 | ○　 | ○　
PowerOFF | ○　 | ○　 | ×　
PowerOFFServer | ○　 | ○　 | ×　
PowerON | ○　 | ○　 | ×　
PowerONServer | ○　 | ○　 | ×　
RebootOS | ○　 | ○　 | ×　
ShutdownOS | ○　 | ○　 | ×　
NpmFailover | △　 | △　 | ×　
NpmFailback | △　 | △　 | ×　
NpmReassign | △　 | △　 | ×　
DpmBackup | △　 | △　 | ×　
DpmRestore | △　 | △　 | ×　
DpmDeleteImageFile | △　 | ×　 | ×　
DpmSnapshot | △　 | △ | ×　
DpmCreateTemplate | △　 | ×　 | ×　
DpmDeploy | △　 | △　 | ×　

（凡例）

○：コマンドが実行できる

×：コマンドが実行できない

△：ユーザーが属するユーザーグループにAll Resourcesが割り当てられている場合だけコマンドが実行できる

2.3 configure

CLI をインストールした管理クライアントが，管理サーバと接続できるようにCLIを設定します。

CLI を使用するとき，管理サーバと管理クライアントが異なるマシンである場合は，configureコマンドでの設定が必要です。管理サーバと管理クライアントが同一マシンであり，かつSSLを使用しない場合，configureコマンドでの設定は不要です。

configureコマンドを実行すると，次の項目について，入力を要求されます。デフォルトの値を使用する場合，値の入力は不要です。

管理サーバのホスト名またはIPアドレス

管理サーバのポート番号

SSLの使用有無
管理サーバと通信するためにSSLを使用するかどうかを入力します。

コマンドを実行すると，CSMHOME環境変数で指定したディレクトリに，設定ファイル(.csmrc)が作成されます。すでに設定ファイルがある場合は，設定内容を更新できます。設定ファイルを更新する場合，設定ファイル内のコメントは保持されます。

configureコマンドは，入力された管理サーバとの通信状態のテストも実行します。管理サーバが起動していない場合，コマンドの実行を継続するか応答要求があります。

構文

csm configure

オプション

なし

例

対話形式でCLIを設定する例を次に示します。

Client1>csm configure
KASV23804-I The .csmrc file in "C:¥user¥fred" (CSMHOME) has been read.
HCSM server host name [localhost]:172.17.79.47
Use SSL (y/n) ?[n]:
HCSM server port number [22015]:
KASV23800-I The HCSM server is up and running.
Overwrite existing .csmrc file at "C:¥user¥fred¥.csmrc" (y/n) ?[n]:

戻り値

値 | 意味
0 | 成功
1 | 失敗

関連コマンド

なし

関連項目

1.2 Compute Systems ManagerのCLIの環境変数とは

2.4 login

管理サーバのCompute Systems Managerにログインします。

管理サーバに接続したあと，CLIを使用して任意の管理対象ホストの情報を取得したり，電源操作を実施したりできるようになります。

ログインセッションがアイドル状態のまま，サーバ管理者が設定した特定の時間が過ぎると，セッションは時間切れとなり，システムからログオフされます。

構文

csm login [-user ＜ユーザー名＞] [-password ＜パスワード＞]

オプション

オプション | 説明
-user | ログインするユーザー名を指定します。
-password | ログインするユーザーのパスワードを指定します。

例

Client1>csm login
HCSM[http://localhost:22015/ComputeSystemsManager] Login :admin Password :
KASV23801-I Login successful.

戻り値

値 | 意味
0 | 成功
1 | 失敗

関連コマンド

2.5 logout

2.5 logout

管理サーバのCompute Systems Managerからログアウトします。

構文

csm logout

オプション

なし

例

Client1>csm logout

戻り値

値 | 意味
0 | 成功
1 | 失敗

関連コマンド

2.4 login

2.6 ping

管理サーバとの通信状態をテストします。環境が正しく設定されていること，および管理サーバが起動していることを確認するために使用します。

このコマンドを実行すると，管理サーバにアクセスして，バージョン情報を取得できます。

構文

csm ping

オプション

なし

例

Client1>csm ping
Pinging server at http://172.17.79.47:22015/ComputeSystemsManager:
Response time : 1656msec
Timestamp at server : 2011/10/11 16:09:39
Product Version : 8.0.0
Supported protocol version range : from 1 to 1
Deprecated protocol version : equal or below 0

戻り値

値 | 意味
0 | 成功
1 | 失敗

関連コマンド

なし

2.7 help

コマンドのヘルプ情報を表示します。

構文

csm help [＜コマンド＞ [＜コマンド＞...]]

パラメーター

パラメーター | 説明
コマンド | ヘルプを表示するコマンドを指定します。特定のコマンドを指定しないで実行すると，コマンド一覧が表示されます。

例

すべてのコマンド一覧を表示します。

Client1>csm help
Command shell to issue commands to the CSM server.
usage :csm [<subcommand> <args...>]

This command will run one or more subcommands.

If you are connecting to a CSM server on the localhost, no configuration is necessary.
To access a remote CSM server, specify the server host by executing a "configure" command.

After specifying the host use "csm ping" to test communication with the server. Then use "csm login" to establish a session.

Available subcommands (short forms shown in parentheses):
　configure
　help
　ping
　login
　logout
　GetHost(gethost)
　GetHostAlert(gethostalert)
　GetHostCPU(getcpu)
　GetHostFCNetwork(getfc)
　GetHostFileSystem(getfilesystem)
　GetHostIPNetwork(getip)
　GetHostMemory(getmemory)
　GetHostRemoteManagement(getrmtmgmt)
　GetHostOs(getos)
　GetHostPCI(getpci)
　GetAlerts(getalerts)
　GetBlade(getblade)
　GetChassis(getchassis)
　GetTaskInfo(gettaskinfo)
　RebootOS(rebootos)
　ShutdownOS(shutdownos)
　PowerON(poweron)
　PowerOFF(poweroff)
　PowerONServer(poweronserver)
　PowerOFFServer(poweroffserver)
　DpmBackup(dpmbackup)
　DpmRestore(dpmrestore)
　DpmSnapshot(dpmsnapshot)
　DpmDeploy(dpmdeploy)
　DpmDeleteImageFile(dpmdeleteimagefile)
　DpmCreateTemplate(dpmcreatetemplate)
　NpmFailover(npmfailover)
　NpmFailback(npmfailback)
　NpmReassign(npmreassign)

戻り値

値 | 意味
0 | 成功
1 | 失敗

関連コマンド

なし

2.8 GetAlerts（getalerts）

管理対象ホストから次の情報を取得します。

対策中（In progress）のアラート

解決（Resolved）のアラート

未対処（Unconfirmed）のアラート

特定の日以降に生成されたアラート

アラートの最大表示件数

status，datefilter，countfilterパラメーターを指定してGetAlertsコマンドを実行すると，条件に一致したアラートの詳細情報を取得できます。

構文

csm {GetAlerts | getalerts} [status={RESOLVED | INPROGRESS | UNCONFIRMED}] [datefilter=＜YYYY/MM/DD＞] [countfilter=＜count＞]
[-count | -describe][–format {csv | csv-no-header | xml}]

オプションまたはパラメーター

オプションまたはパラメーター
説明

status
指定の状態のアラートを表示します。statusには，RESOLVED，INPROGRESS，またはUNCONFIRMEDのどれかを指定できます。
statusを指定しない場合は，未対処（UNCONFIRMED）状態のアラートが表示されます。

datefilter
＜YYYY/MM/DD＞の形式で指定した日付以降のアラートが表示されます。

countfilter
表示するアラートの最大数を指定します。データベースから取得できるアラートのうち，最新のアラートから数えてcountfilterに指定したアラート数分だけ表示されます。
countfilterを指定しない場合は，すべてのアラートが表示されます。

-count
管理対象ホストのアラートのうち，条件に一致するアラートの件数だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，1行にアラートの件数だけが表示されます。
-countは，-describeと同時に指定できません。

-describe
各属性の情報だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，各属性の情報がテキストで表示されます。
-describeは，-countと同時に指定できません。

-format
表示する出力形式を指定します。
-formatには，csv，csv-no-header（ヘッダーなしCSV），またはxmlのどれかを指定できます。
-formatを指定しない場合は，タブ区切りテキストとして表示されます。

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

例

すべての管理対象ホストに関する，最新のアラート情報2件を表示します。

Client1>csm GetAlerts countfilter=2
ReceivedAlertInfo Instance
 alertDescription: ホスト上のサービスで障害レベルのSNMPトラップが発生しました。
 alertLevel: Error
 hostName: DEMO-SYS-8-48
 alertId: 0x0300
 occurredTime: 2014-01-08 16:23:19
 modifiedTime:
 status: Unconfirmed
ReceivedAlertInfo Instance
 alertDescription: ホスト上のドライバーで障害レベルのSNMPトラップが発生しました。
 alertLevel: Error
 hostName: DEMO-SYS-8-48
 alertId: 0x0010
 occurredTime: 2014-01-08 16:20:06
 modifiedTime:
 status: Unconfirmed

戻り値

値 | 意味
0 | 成功
1 | 失敗

出力項目

次に示す項目を-formatオプションの指定に従った形式に出力します。

出力項目
説明

大項目名
小項目名

RecievedAlertInfo
alertDescription
アラート内容が表示されます。

alertLevel
アラートレベルが表示されます。
[Error,Warning,Information]

hostName
ホスト名が表示されます。

alertId
アラートIDが表示されます。

occurredTime
アラートの受信時間が表示されます。

modifiedTime
アラートのステータスが変更された時間が表示されます。

status
アラートの対処状況が表示されます。
[Unconfirmed,In Progress,Resolved]

関連コマンド

2.9 GetHost（gethost）

2.10 GetHostAlert（gethostalert）

関連項目

A.1 -formatオプションを指定した場合の出力形式

A.2 -countオプションを指定した場合の出力形式

A.3 -describeオプションを指定した場合の出力形式

2.9 GetHost（gethost）

管理対象ホストに関するサマリー情報を取得します。

構文

csm {GetHost | gethost} [hostname=＜ホスト名＞] [-count | -describe] [-format {csv | csv-no-header | xml}]

オプションまたはパラメーター

オプションまたはパラメーター
説明

hostname
サマリー情報を取得するホストの名称を指定します。
hostnameを指定しない場合は，すべての管理対象ホストが対象となります。

-count
管理対象ホストのうち，条件に一致する数だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，1行に管理対象ホストの数だけが表示されます。
-countは，-describeと同時に指定できません。

-describe
各属性の情報だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，各属性の情報がテキストで表示されます。
-describeは，-countと同時に指定できません。

-format
表示する出力形式を指定します。-formatには，csv，csv-no-header（ヘッダーなしCSV），またはxmlのどれかを指定できます。
-formatを指定しない場合は，タブ区切りテキストとして表示されます。

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

例

ホスト（HostSystem1）のサマリー情報を表示します。

Client1>csm gethost hostname=HostSystem1
Host Instance
　hostName: HostSystem1
　osName: Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise
　manufacturer: Hitachi
　ipAddress: 172.17.79.48
　productName: ComputeBlade 520HB1
　hostStatus: Running
　serialNumber: EEDB1242-F9DE-59AA-E92D-CE2200213535
　lastRefreshed: 2011-08-29 15:59:06
　error: 46
　warning: 38
　information: 28

戻り値

値 | 意味
0 | 成功
1 | 失敗

出力項目

次に示す項目を-formatオプションの指定に従った形式に出力します。

出力項目
説明

大項目名
小項目名

Host
hostName
ホスト名が表示されます。

osName
OS名が表示されます。

manufacturer
ベンダーが表示されます。

ipAddress
IPアドレスが表示されます。

productName
プロダクト名称が表示されます。

hostStatus
ホストの稼働状態が表示されます。
[Running, Stopped, Unknown]

serialNumber
シリアル番号が表示されます。

lastRefreshed
最終更新日時が表示されます。

error
障害アラート数が表示されます。

warning
警告アラート数が表示されます。

information
情報アラート数が表示されます。

関連コマンド

2.10 GetHostAlert（gethostalert）

関連項目

A.1 -formatオプションを指定した場合の出力形式

A.2 -countオプションを指定した場合の出力形式

A.3 -describeオプションを指定した場合の出力形式

2.10 GetHostAlert（gethostalert）

管理対象ホストに関するアラート情報を取得します。

構文

csm {GetHostAlert | gethostalert} [hostname=＜ホスト名＞] [-count | -describe] [-format {csv | csv-no-header | xml}]

オプションまたはパラメーター

オプションまたはパラメーター
説明

hostname
アラート情報を取得するホストの名称を指定します。
hostnameを指定しない場合は，すべての管理対象ホストが対象となります。

-count
管理対象ホストのアラートのうち，条件に一致するアラートの件数だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，1行にアラートの件数だけが表示されます。
-countは，-describeと同時に指定できません。

-describe
各属性の情報だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，各属性の情報がテキストで表示されます。
-describeは，-countと同時に指定できません。

-format
表示する出力形式を指定します。
-formatには，csv，csv-no-header（ヘッダーなしCSV），またはxmlのどれかを指定できます。
-formatを指定しない場合は，タブ区切りテキストとして表示されます。

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

例

すべての管理対象ホストに関する，アラート件数を表示します。

Client1>csm gethostalert -count
112

戻り値

値 | 意味
0 | 成功
1 | 失敗

出力項目

次に示す項目を-formatオプションの指定に従った形式に出力します。

出力項目
説明

大項目名
小項目名

RecievedAlertInfo
hostName
ホスト名が表示されます。

alertId
アラートIDが表示されます。

alertLevel
アラートレベルが表示されます。
[Error,Warning,Information]

failureLocationName
アラート発生個所が表示されます。

occurredTime
アラートの受信時間が表示されます。

alertDescription
アラート内容が表示されます。

status
アラートのステータスが表示されます。
[Unconfirmed,In Progress,Resolved]

関連コマンド

2.8 GetAlerts（getalerts）

2.9 GetHost（gethost）

関連項目

A.1 -formatオプションを指定した場合の出力形式

A.2 -countオプションを指定した場合の出力形式

A.3 -describeオプションを指定した場合の出力形式

2.11 GetHostCPU （getcpu）

管理対象ホストに関するCPUの詳細情報を取得します。

構文

csm {GetHostCPU | getcpu} [hostname=＜ホスト名＞] [-count | -describe] [-format {csv | csv-no-header | xml}]

オプションまたはパラメーター

オプションまたはパラメーター
説明

hostname
CPUの詳細情報を取得するホストの名称を指定します。
hostnameを指定しない場合は，すべての管理対象ホストが対象となります。

-count
管理対象ホストのうち，条件に一致する数だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，1行に管理対象ホストの数だけが表示されます。
-countは，-describeと同時に指定できません。

-describe
各属性の情報だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，各属性の情報がテキストで表示されます。
-describeは，-countと同時に指定できません。

-format
表示する出力形式を指定します。-formatには，csv，csv-no-header（ヘッダーなしCSV），またはxmlのどれかを指定できます。
-formatを指定しない場合は，タブ区切りテキストとして表示されます。

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

例

ホスト（HostSystem2）のCPUの詳細情報を表示します。

Client1>csm GetHostCPU hostname=HostSystem2
Cpu Instance
 hostName: HostSystem2
 cpuName: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v3 @ 2.30GHz
 frequencyInMhz: 2301.0
 numberOfCpus: 2
 numberOfCores: 10
 l2CacheSizeInKB: 2560.0
 l3CacheSizeInKB: 25600.0

戻り値

値 | 意味
0 | 成功
1 | 失敗

出力項目

次に示す項目を-formatオプションの指定に従った形式に出力します。

出力項目 | 説明
大項目名 | 小項目名
Cpu | hostName | ホスト名が表示されます。
cpuName | CPU名が表示されます。
frequencyInMhz | CPU周波数が表示されます。
numberOfCpus | CPU数が表示されます。
numberOfCores | コア数が表示されます。
l2CacheSizeInKB | L2キャッシュサイズが表示されます。
l3CacheSizeInKB | L3キャッシュサイズが表示されます。

関連コマンド

2.9 GetHost（gethost）

関連項目

A.1 -formatオプションを指定した場合の出力形式

A.2 -countオプションを指定した場合の出力形式

A.3 -describeオプションを指定した場合の出力形式

2.12 GetHostFCNetwork（getfc）

管理対象ホストに関するFCアダプターの詳細情報を取得します。

構文

csm {GetHostFCNetwork | getfc} [hostname=＜ホスト名＞] [-count | -describe] [-format {csv | csv-no-header | xml}]

オプションまたはパラメーター

オプションまたはパラメーター
説明

hostname
FCアダプターの詳細情報を取得するホストの名称を指定します。
hostnameを指定しない場合は，すべての管理対象ホストが対象となります。

-count
管理対象ホストのFCアダプターのうち，条件に一致する数だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，1行にFCアダプターの数だけが表示されます。
-countは，-describeと同時に指定できません。

-describe
各属性の情報だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，各属性の情報がテキストで表示されます。
-describeは，-countと同時に指定できません。

-format
表示する出力形式を指定します。
-formatには，csv，csv-no-header（ヘッダーなしCSV），またはxmlのどれかを指定できます。
-formatを指定しない場合は，タブ区切りテキストとして表示されます。

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

例

ホスト（HostSystem1）のFCアダプターの詳細情報を取得します。

Client1>csm GetHostFCNetwork hostname=HostSystem1
FCNetwork Instance
　hostName: HostSystem1
　adapterName: Hitachi HFCE0802      FW: 0030044D DRV: 4.1.6.790
　wwpn: 23:45:67:89:AB:CD:EF:00
　wwnn: 23:45:67:89:AB:CD:EF:01

戻り値

値 | 意味
0 | 成功
1 | 失敗

出力項目

次に示す項目を-formatオプションの指定に従った形式に出力します。

出力項目 | 説明
大項目名 | 小項目名
FCNetwork | hostName | ホスト名が表示されます。
adapterName | アダプター名が表示されます。
wwpn | 割り当てられたWorld Wide Port Name が表示されます。
wwnn | 割り当てられたWorld Wide Node Name が表示されます。

関連コマンド

2.9 GetHost（gethost）

2.14 GetHostIPNetwork（getip）

関連項目

A.1 -formatオプションを指定した場合の出力形式

A.2 -countオプションを指定した場合の出力形式

A.3 -describeオプションを指定した場合の出力形式

2.13 GetHostFileSystem（getfilesystem）

管理対象ホストに関するファイルシステムの詳細情報を取得します。

構文

csm {GetHostFileSystem | getfilesystem} [hostname=＜ホスト名＞] [-count | -describe] [-format {csv | csv-no-header | xml}]

オプションまたはパラメーター

オプションまたはパラメーター
説明

hostname
ファイルシステムの詳細情報を取得するホストの名称を指定します。
hostnameを指定しない場合は，すべての管理対象ホストが対象となります。

-count
管理対象ホストのファイルシステムのうち，条件に一致する数だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，1行にファイルシステムの数だけが表示されます。
-countは，-describeと同時に指定できません。

-describe
各属性の情報だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，各属性の情報がテキストで表示されます。
-describeは，-countと同時に指定できません。

-format
表示する出力形式を指定します。-formatには，csv，csv-no-header（ヘッダーなしCSV），またはxmlのどれかを指定できます。
-formatを指定しない場合は，タブ区切りテキストとして表示されます。

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

例

ホスト（HostSystem1）のファイルシステムの詳細情報を表示します。

Client1>csm GetHostFileSystem hostname=HostSystem1
FileSystem Instance
　hostName: HostSystem1
　driveName: C:
　driveType: Local Disk
　fileSystemType: NTFS
　totalSizeInMB: 476937.5
　usedSizeInMB: 109374.1
　freeSizeInMB: 367563.3

戻り値

値 | 意味
0 | 成功
1 | 失敗

出力項目

次に示す項目を-formatオプションの指定に従った形式に出力します。

出力項目 | 説明
大項目名 | 小項目名
FileSystem | hostName | ホスト名が表示されます。
driveName | ドライブ名称が表示されます。
driveType | ドライブの種別が表示されます。
fileSystemType | フォーマット種別が表示されます。
totalSizeInMB | 総容量が表示されます。
usedSizeInMB | 使用領域が表示されます。
freeSizeInMB | 空き領域が表示されます。

関連コマンド

2.9 GetHost（gethost）

関連項目

A.1 -formatオプションを指定した場合の出力形式

A.2 -countオプションを指定した場合の出力形式

A.3 -describeオプションを指定した場合の出力形式

2.14 GetHostIPNetwork（getip）

管理対象ホストに関するLANの詳細情報を取得します。

構文

csm {GetHostIPNetwork | getip} [hostname=＜ホスト名＞] [-count | -describe] [-format {csv | csv-no-header | xml}]

オプションまたはパラメーター

オプションまたはパラメーター
説明

hostname
LANの詳細情報を取得するホストの名称を指定します。
hostnameを指定しない場合は，すべての管理対象ホストが対象となります。

-count
管理対象ホストのLANのうち，条件に一致する数だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，1行にLANの数だけが表示されます。
-countは，-describeと同時に指定できません。

-describe
各属性の情報だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，各属性の情報がテキストで表示されます。
-describeは，-countと同時に指定できません。

-format
表示する出力形式を指定します。-formatには，csv，csv-no-header（ヘッダーなしCSV），またはxmlのどれかを指定できます。
-formatを指定しない場合は，タブ区切りテキストとして表示されます。

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

例

ホスト（HostSystem1）のLANの詳細情報を表示します。

Client1>csm GetHostIPNetwork hostname=HostSystem1
IpAddress Instance
　hostName: HostSystem1
　adapterName: Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
　adapterType: port
　ipAddress: 172.17.79.48
　subnetMask: 255.255.255.0
　networkAddress: 172.17.79.0
　macAddress: 00:50:56:92:00:59

戻り値

値 | 意味
0 | 成功
1 | 失敗

出力項目

次に示す項目を-formatオプションの指定に従った形式に出力します。

出力項目 | 説明
大項目名 | 小項目名
IpAddress | hostName | ホスト名が表示されます。
adapterName | アダプター名称が表示されます。
adapterType | アダプター種別が表示されます。
ipAddress | IPアドレスが表示されます。
subnetMask | サブネットマスクが表示されます。
networkAddress | ネットワークアドレスが表示されます。
macAddress | MACアドレスが表示されます。

関連コマンド

2.9 GetHost（gethost）
2.12 GetHostFCNetwork（getfc）

関連項目

A.1 -formatオプションを指定した場合の出力形式

A.2 -countオプションを指定した場合の出力形式

A.3 -describeオプションを指定した場合の出力形式

2.15 GetHostMemory（getmemory）

管理対象ホストに関するメモリーの詳細情報を取得します。

構文

csm {GetHostMemory | getmemory} [hostname=＜ホスト名＞] [-count | -describe] [-format {csv | csv-no-header | xml}]

オプションまたはパラメーター

オプションまたはパラメーター
説明

hostname
メモリーの詳細情報を取得するホストの名称を指定します。
hostnameを指定しない場合は，すべての管理対象ホストが対象となります。

-count
管理対象ホストのうち，条件に一致する数だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，1行に管理対象ホストの数だけが表示されます。
-countは，-describeと同時に指定できません。

-describe
各属性の情報だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，各属性の情報がテキストで表示されます。
-describeは，-countと同時に指定できません。

-format
表示する出力形式を指定します。-formatには，csv，csv-no-header（ヘッダーなしCSV），またはxmlのどれかを指定できます。
-formatを指定しない場合は，タブ区切りテキストとして表示されます。

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

例

ホスト（HostSystem1）のメモリーの詳細情報を表示します。

Client1>csm GetHostMemory hostname=HostSystem1
Memory Instance
　hostName: HostSystem1
　totalSizeInMB: 3.4
　maxPageFileSizeInMB: 1.9

戻り値

値 | 意味
0 | 成功
1 | 失敗

出力項目

次に示す項目を-formatオプションの指定に従った形式に出力します。

出力項目 | 説明
大項目名 | 小項目名
Memory | hostName | ホスト名が表示されます。
totalSizeInMB | 総容量が表示されます。
maxPageFileSizeInMB | ページングファイルサイズが表示されます。

関連コマンド

2.9 GetHost（gethost）

関連項目

A.1 -formatオプションを指定した場合の出力形式

A.2 -countオプションを指定した場合の出力形式

A.3 -describeオプションを指定した場合の出力形式

2.16 GetHostOs （getos）

管理対象ホストに関するOS情報を取得します。

構文

csm {GetHostOs | getos} [hostname=＜ホスト名＞] [-count | -describe] [-format {csv | csv-no-header | xml}]

オプションまたはパラメーター

オプションまたはパラメーター
説明

hostname
OS情報を取得するホストの名称を指定します。
hostnameを指定しない場合は，すべての管理対象ホストが対象となります。

-count
管理対象ホストのうち，条件に一致する数だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，1行に管理対象ホストの数だけが表示されます。
-countは，-describeと同時に指定できません。

-describe
各属性の情報だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，各属性の情報がテキストで表示されます。
-describeは，-countと同時に指定できません。

-format
表示する出力形式を指定します。-formatには，csv，csv-no-header（ヘッダーなしCSV），またはxmlのどれかを指定できます。
-formatを指定しない場合は，タブ区切りテキストとして表示されます。

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

例

ホスト（HostSystem1）のOS情報を表示します。

Client1>csm GetHostOs hostname=HostSystem1
OS Instance
　hostName: HostSystem1
　uuid: 1E870542-5C8A-9DB3-670F-5D8F02A64F17
　osName: Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise
　servicePackVersion: 0
　osVersion: 6.1.7600
　domainName: gse.hds.com
　description:
　lastReboot: 2011-10-03 19:36:17
　smt: Disable

戻り値

値 | 意味
0 | 成功
1 | 失敗

出力項目

次に示す項目を-formatオプションの指定に従った形式に出力します。

出力項目
説明

大項目名
小項目名

OS
hostName
ホスト名が表示されます。

uuid
UUIDが表示されます。

osName
OS名が表示されます。

servicePackVersion
サービスパックバージョンが表示されます。

osVersion
OSバージョンが表示されます。

domainName
ドメイン名が表示されます。

description
OSの説明が表示されます。

lastReboot
直近のブート日時が表示されます。

smt
SMTの使用可否が表示されます。

Enable：使用できます。

Disable：使用できません。

情報が取得できなかった場合は空白が表示されます。

関連コマンド

2.9 GetHost（gethost）

関連項目

A.1 -formatオプションを指定した場合の出力形式

A.2 -countオプションを指定した場合の出力形式

A.3 -describeオプションを指定した場合の出力形式

2.17 GetHostPCI（getpci）

管理対象ホストに関するPCIデバイスの詳細情報を取得します。

構文

csm {GetHostPCI | getpci} [hostname=＜ホスト名＞] [-count | -describe] [-format {csv | csv-no-header | xml}]

オプションまたはパラメーター

オプションまたはパラメーター
説明

hostname
PCIデバイスの詳細情報を取得するホストの名称を指定します。
hostnameを指定しない場合は，すべての管理対象ホストが対象となります。

-count
管理対象ホストのPCIデバイスのうち，条件に一致する数だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，1行にPCIデバイスの数だけが表示されます。
-countは，-describeと同時に指定できません。

-describe
各属性の情報だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，各属性の情報がテキストで表示されます。
-describeは，-countと同時に指定できません。

-format
表示する出力形式を指定します。-formatには，csv，csv-no-header（ヘッダーなしCSV），またはxmlのどれかを指定できます。
-formatを指定しない場合は，タブ区切りテキストとして表示されます。

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

例

すべての管理対象ホストのPCIデバイス数を表示します。

Client1>csm GetHostPCI -count
82

戻り値

値 | 意味
0 | 成功
1 | 失敗

出力項目

次に示す項目を-formatオプションの指定に従った形式に出力します。

出力項目 | 説明
大項目名 | 小項目名
PCI | hostName | ホスト名が表示されます。
deviceID | デバイスIDが表示されます。
deviceName | デバイス名が表示されます。
manufacturer | ベンダーが表示されます。

関連コマンド

2.9 GetHost（gethost）

関連項目

A.1 -formatオプションを指定した場合の出力形式

A.2 -countオプションを指定した場合の出力形式

A.3 -describeオプションを指定した場合の出力形式

2.18 GetHostRemoteManagement（getrmtmgmt）

BMCが設定された，管理対象ホストのデバイス情報を取得します。

このコマンドの実行結果に表示される"LOM"という文字列は，BMCを指します。

構文

csm {GetHostRemoteManagement | getrmtmgmt} [hostname=＜ホスト名＞] [-count | -describe] [-format {csv | csv-no-header | xml}]

オプションまたはパラメーター

オプションまたはパラメーター
説明

hostname
デバイス情報を取得する，BMCが設定されたホストの名称を指定します。
hostnameを指定しない場合は，すべての管理対象ホストが対象となります。

-count
BMCが設定された管理対象ホストのうち，条件に一致する数だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，1行にBMCが設定された管理対象ホストの数だけが表示されます。
-countは，-describeと同時に指定できません。

-describe
各属性の情報だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，各属性の情報がテキストで表示されます。
-describeは，-countと同時に指定できません。

-format
表示する出力形式を指定します。-formatには，csv，csv-no-header（ヘッダーなしCSV），またはxmlのどれかを指定できます。
-formatを指定しない場合は，タブ区切りテキストとして表示されます。

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

例

BMCが設定された，すべての管理対象ホストのデバイスの詳細情報を表示します。

Client1>csm GetHostRemoteManagement
LOMSetting Instance
　hostName: HostSystem2
　ipAddress: 192.168.0.102
　credentialName: IPMICredential-1

戻り値

値 | 意味
0 | 成功
1 | 失敗

出力項目

次に示す項目を-formatオプションの指定に従った形式に出力します。

出力項目 | 説明
大項目名 | 小項目名
LOMSetting | hostName | ホスト名が表示されます。
ipAddress | IPアドレスが表示されます。
credentialName | 認証情報名が表示されます。

関連コマンド

2.9 GetHost（gethost）

関連項目

A.1 -formatオプションを指定した場合の出力形式

A.2 -countオプションを指定した場合の出力形式

A.3 -describeオプションを指定した場合の出力形式

2.19 GetBlade（getblade）

管理対象ブレードに関する情報を取得します。

構文

csm {GetBlade | getblade}
[svpAddr=＜ブレード搭載シャーシのマネジメントモジュールのIPアドレス＞ [slotNo=＜ブレード搭載スロット番号＞]]
[-count | -describe] [-format {csv | csv-no-header | xml}]

オプションまたはパラメーター

オプションまたはパラメーター
説明

svpAddr
情報を取得するブレードが搭載されているシャーシのマネジメントモジュールのIPアドレスを指定します。指定できるIPアドレスはIPv4アドレス，またはIPv6アドレスです。
svpAddrを指定しない場合は，すべての管理対象ブレードが対象となります。

slotNo
情報を取得するブレードが搭載されているスロット番号を指定します。
slotNoを指定する場合は，必ずsvpAddrを指定してください。
slotNoを指定しない場合は，特定のシャーシに搭載されている，すべてのブレードの情報を取得できます。ただし，シャーシに対するロールを持たない場合は，取得できません。

-count
管理対象ブレードのうち，条件に一致する数だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，1行に管理対象ホストの数だけが表示されます。
-countは，-describeと同時に指定できません。

-describe
各属性の情報だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，各属性の情報がテキストで表示されます。
-describeは，-countと同時に指定できません。

-format
表示する出力形式を指定します。
-formatには，csv，csv-no-header（ヘッダーなしCSV），またはxmlのどれかを指定できます。
-formatを指定しない場合は，タブ区切りテキストとして表示されます。

事前に確認しておく情報

ブレードが搭載されたシャーシのマネジメントモジュールのIPアドレス
シャーシを探索した時に使用した形式のIPアドレスを確認してください。IPv6で探索した場合にはIPv6アドレスを，IPv4で探索した場合にはIPv4アドレスを指定する必要があります。

ブレードが搭載されているスロット番号

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

例

マネジメントモジュールのIPアドレスが「192.168.12.70」のシャーシの，スロット番号0に搭載されているブレードの情報を，表示します。

Client1>csm GetBlade svpAddr=192.168.12.70 slotNo=0
Blade Instance
 serverName: BladeSymphony 540AA1
 slotNumber: 0,1
 chassisName: BS500#PFse
 hostName:
 powerStatus: OFF
 healthStatus: NORMAL
 maintenanceMode: OFF
 error: 0
 warning: 0
 information: 0
 lastRefreshed: 2015-11-26 14:00:18
 manufacturer: HITACHI
 modelNumber: GGAGD0A1-TNNN54Z
 serialNumber: 323SHDFFFFF-Z999FFF00000003
 uuid: d7ebfa50-036e-11e2-8eed-ee445d83b549
 lidStatus: OFF
 powerOnSuppressStatus: Disable
 npmColdStandby: Disable
 npmGroup:
 npmAssignment:
 initializationStatus: Initialized
 logicalPartitioning: Disable
 configurationStatus: No Information
 macType: Default
 wwnType: Default
 serverFirmwareVersion: 03-34
 lomFirmwareVersion: 03-21
 efiFirmwareVersion: 04-42
 lparManagerFirmwareVersion:
 updateFirmwarePendingRestart: -
 lomIpAddress: 192.168.12.80
 lomSubnetMask: 255.255.255.0
 lomDefaultGateway: 192.168.12.1
 lomIpv6IpAddress: fd00:4843:536d:c::50
 lomNetworkPrefix: 64
 lomIpv6DefaultGateway: fd00:4843:536d:c::1
 svpIpAddress: 192.168.12.70

戻り値

値 | 意味
0 | 成功
1 | 失敗

出力項目

次に示す項目を-formatオプションの指定に従った形式に出力します。

出力項目
説明

大項目名
小項目名

Blade
serverName
サーバ名が表示されます。

slotNumber
ブレードが搭載されているスロット番号が表示されます。
サーバを構成するブレードが挿入されているすべてのスロットの番号がコンマ区切りで列挙されます。

chassisName
シャーシ名が表示されます。
シャーシに対するロールを持たない場合は，空文字列が表示されます。

hostName
ホスト名が表示されます。
ホストに対するロールを持たない場合は，空文字列が表示されます。

powerStatus
サーバの電源状態が表示されます。

ON：サーバが起動していることを示します。

OFF：サーバが停止していることを示します。

UNCONNECTED：マネジメントモジュールとの通信に失敗したため，状態不明であることを示します。

NO_INFORMATION：状態未取得であることを示します。

healthStatus
サーバの稼働状態が表示されます。

NORMAL：正常であることを示します。

WARNING：警告状態となっていることを示します。

FAIL：障害状態となっていることを示します。

NO_INFORMATION：稼働状態未取得であることを示します。

maintenanceMode
サーバが保守モードかどうかを示します。

ON：保守モードに設定されていることを示します。

OFF：保守モードに設定されていないことを示します。

error
障害アラート数が表示されます。

warning
警告アラート数が表示されます。

information
情報アラート数が表示されます。

lastRefreshed
最終更新日時が表示されます。

manufacturer
ベンダーが表示されます。

modelNumber
製品番号が表示されます。

serialNumber
シリアル番号が表示されます。

uuid
UUIDが表示されます。

lidStatus
LIDの状態が表示されます。

ON：LIDが点灯していることを示します。

OFF：LIDが消灯していることを示します。

UNKNOWN：状態不明であることを示します。

NOT_SUPPORTED：サポートされていないことを示します。

powerOnSuppressStatus
電源ON抑止の状態が表示されます。

Enable：有効。サーバブレードの電源ONが抑止されていることを示します。

Disable：無効。電源ON抑止の状態ではないことを示します。

npmColdStandby
N+Mコールドスタンバイグループの現用ブレードまたは予備ブレードとして使用できるかどうかを示します。

Enable：N+Mコールドスタンバイグループの現用ブレードまたは予備ブレードとして使用できます。

Disable：N+Mコールドスタンバイグループの現用ブレードまたは予備ブレードとして使用できません。

npmGroup
N+Mコールドスタンバイのグループ名が表示されます。N+Mコールドスタンバイグループに登録されていない場合，この値は空文字列になります。

npmAssignment
N+Mコールドスタンバイグループの現用ブレードまたは予備ブレードを示します。N+Mコールドスタンバイグループに登録されていない場合，この値は空文字列になります。

Active：N+Mコールドスタンバイグループの現用ブレードに登録されていることを示します。

Standby：N+Mコールドスタンバイグループの予備ブレードに登録されていることを示します。

initializationStatus
ブレードの初期化状態を示します。

Initialized：初期化が正常に終了したことを示します。

Not initialized：初期化されていないことを示します。

Failed：初期化が失敗したことを示します。

Executing：初期化中であることを示します。

logicalPartitioning
サーバブレードの動作モードがHVMモードかBasicモードかを示します。
設定されていない場合，空文字列が表示されます。

Enable：HVMモード。HVMを使用するモードであることを示します。

Disable：Basicモード。HVMを使用しないモードであることを示します。

configurationStatus
Pre-configure状態が表示されます。

No Information：Pre-configureを実行していないことを示します。

In Progress：Pre-configureが手動または自動で実行されていることを示します。

Configured：Pre-configureの実行が完了していることを示します。

Not Configured：N+Mコールドスタンバイの切り替えまたは復帰が発生したが，切り替え先，または復帰先のサーバブレードがまだ起動していない状態であることを示します。

macType
MACアドレスの種類が表示されます。
設定されていない場合，空文字列が表示されます。

Default：Original MACアドレスであることを示します。

Optional：Additional MACアドレスであることを示します。

wwnType
WWNの種類が表示されます。
設定されていない場合，空文字列が表示されます。

Default：Original WWNであることを示します。

Optional：Additional WWNであることを示します。

serverFirmwareVersion
動作中のファームウェアのバージョンが表示されます。

lomFirmwareVersion
動作中のBMCのバージョンが表示されます。

efiFirmwareVersion
動作中のEFIのバージョンが表示されます。

lparManagerFirmwareVersion
HVMのファームウェアバージョンが表示されます。設定されていない場合，空文字列が表示されます。

updateFirmwarePendingRestart
ファームウェアの更新を反映するために，ブレードを再起動する必要があるかどうかを示します。

Pending：ブレードを再起動する必要があります。

-：更新したファームウェアはすでに反映されています。

lomIpAddress
BMCのIPv4アドレスが表示されます。設定されていない場合，空文字列が表示されます。

lomSubnetMask
BMCのサブネットマスクのIPv4アドレスが表示されます。設定されていない場合，空文字列が表示されます。

lomDefaultGateway
BMCのデフォルトゲートウェイのIPv4アドレスが表示されます。設定されていない場合，空文字列が表示されます。

lomIpv6IpAddress
BMCのIPv6アドレスが表示されます。設定されていない場合，空文字列が表示されます。

lomNetworkPrefix
BMCのプレフィックス長が表示されます。設定されていない場合，空文字列が表示されます。

lomIpv6DefaultGateway
BMCのデフォルトゲートウェイのIPv6アドレスが表示されます。設定されていない場合，空文字列が表示されます。

svpIpAddress
シャーシのマネジメントモジュールのIPアドレスが表示されます。表示されるIPアドレスはIPv4アドレス，またはIPv6アドレスです。
シャーシに対するロールを持たない場合でも表示されます。

関連コマンド

2.20 GetChassis（getchassis）

関連項目

A.1 -formatオプションを指定した場合の出力形式

A.2 -countオプションを指定した場合の出力形式

A.3 -describeオプションを指定した場合の出力形式

2.20 GetChassis（getchassis）

管理対象シャーシに関するサマリー情報を取得します。

構文

csm {GetChassis | getchassis}
[svpAddr=＜シャーシのマネジメントモジュールのIPアドレス＞]
[-count | -describe] [-format {csv | csv-no-header | xml}]

オプションまたはパラメーター

オプションまたはパラメーター
説明

svpAddr
シャーシのマネジメントモジュールのIPアドレスを指定します。指定できるIPアドレスはIPv4アドレス，またはIPv6アドレスです。
svpAddrを指定しない場合は，すべての管理対象シャーシが対象となります。

-count
管理対象シャーシのうち，条件に一致する数だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，1行に管理対象ホストの数だけが表示されます。
-countは，-describeと同時に指定できません。

-describe
各属性の情報だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，各属性の情報がテキストで表示されます。
-describeは，-countと同時に指定できません。

-format
表示する出力形式を指定します。
-formatには，csv，csv-no-header（ヘッダーなしCSV），またはxmlのどれかを指定できます。
-formatを指定しない場合は，タブ区切りテキストとして表示されます。

事前に確認しておく情報

シャーシのマネジメントモジュールのIPアドレス
シャーシを探索した時に使用した形式のIPアドレスを確認してください。IPv6で探索した場合にはIPv6アドレスを，IPv4で探索した場合にはIPv4アドレスを指定する必要があります。

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

例

マネジメントモジュールのIPアドレスが「192.168.12.70」のシャーシのサマリー情報を表示します。

Client1>csm GetChassis svpAddr=192.168.12.70
Chassis Instance
 chassisName: BS500#PFse
 chassisType: BladeSymphony BS500
 modelNumber: GG-RE3A1TBN1
 serialNumber: 00123456789ABCDEFGHIJKLMNOP
 powerStatus: ON
 healthStatus: NORMAL
 lidStatus: OFF
 maintenanceMode: OFF
 error: 0
 warning: 0
 information: 0
 lastRefreshed: 2015-11-26 14:00:18
 svpIpAddress: 192.168.12.70
 svpSubnetMask: 255.255.255.0
 svpNetworkPrefix:
 svpDefaultGateway: 0.0.0.0

戻り値

値 | 意味
0 | 成功
1 | 失敗

出力項目

次に示す項目を-formatオプションの指定に従った形式に出力します。

出力項目
説明

大項目名
小項目名

Chassis
chassisName
サマリー情報を取得するシャーシの名称が表示されます。

chassisType
シャーシ種別が表示されます。

modelNumber
シャーシの型名が表示されます。

serialNumber
シャーシのシリアル番号が表示されます。

powerStatus
マネジメントモジュール経由で確認したシャーシの状態が表示されます。

ON：シャーシが起動していることを示します。

UNCONNECTED：マネジメントモジュールとの通信に失敗したため，状態不明であることを示します。

healthStatus
シャーシの稼働状態が表示されます。

NORMAL：正常であることを示します。

WARNING：警告状態となっていることを示します。

FAIL：障害状態となっていることを示します。

UNKNOWN：状態不明であることを示します。

lidStatus
LIDの状態が表示されます。

ON：LIDが点灯していることを示します。

OFF：LIDが消灯していることを示します。

UNKNOWN：状態不明であることを示します。

NOT_SUPPORTED：サポートされていないことを示します。

maintenanceMode
シャーシが保守モードかどうかを示します。

ON：保守モードに設定されていることを示します。

OFF：保守モードに設定されていないことを示します。

error
障害アラート数が表示されます。

warning
警告アラート数が表示されます。

information
情報アラート数が表示されます。

lastRefreshed
最終更新日時が表示されます。

svpIpAddress
シャーシのマネジメントモジュールのIPアドレスが表示されます。表示されるIPアドレスはIPv4アドレス，またはIPv6アドレスです。

svpSubnetMask
マネジメントモジュールのサブネットマスクのIPv4アドレスが表示されます。IPv6アドレスの場合，空文字列が表示されます。

svpNetworkPrefix
マネジメントモジュールのプレフィックス長が表示されます。IPv4アドレスの場合，空文字列が表示されます。

svpDefaultGateway
マネジメントモジュールのデフォルトゲートウェイアドレスが表示されます。設定されていない場合，空文字列が表示されます。

関連コマンド

2.19 GetBlade（getblade）

関連項目

A.1 -formatオプションを指定した場合の出力形式

A.2 -countオプションを指定した場合の出力形式

A.3 -describeオプションを指定した場合の出力形式

2.21 GetTaskInfo（gettaskinfo）

次の情報を取得します。

GUIで登録されたすべてのタスクに関する情報

CLIで登録されたすべてのタスクに関する情報

名称またはIDで指定した特定のタスクに関する情報

特定の状態のタスクに関する情報

name，status，typeパラメーターを指定しないでGetTaskInfoコマンドを実行すると，状態がIn Progress，かつCLIで登録されたすべてのタスクに関する情報が表示されます。

タスクの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Manager ユーザーズガイド」を参照してください。

構文

csm {GetTaskInfo | gettaskinfo} [id=＜タスクID＞ | name=＜タスク名＞ | status={In Progress | InProgress | Waiting | Cancelled | Completed | Failed | All}] [type={cli | gui}] [-count | -describe] [-format {csv | csv-no-header | xml}]

オプションまたはパラメーター

オプションまたはパラメーター
説明

id
現在のタスクに関する情報を取得するタスクのIDを指定します。
idは，nameおよびstatusと同時に指定できません。

name
現在のタスクに関する情報を取得するタスクの名称を指定します。
nameは，idおよびstatusと同時に指定できません。

status
指定した状態のタスクに関する情報を表示します。statusには次のどれかを指定できます。指定する値は，大文字と小文字が区別されます。

In Progress（またはInProgress）

Waiting

Cancelled

Completed

Failed

All

statusを指定しない場合は，実行中（In Progress）状態のタスクに関する情報が表示されます。
statusは，idおよびnameと同時に指定できません。

type
タスクが登録された管理クライアントの種別（cliまたはgui）を指定します。
typeを指定しない場合は，CLIで登録されたタスクに関する情報が表示されます。

-count
タスクの数だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，1行にタスクの数だけが表示されます。
-countは，-describeと同時に指定できません。

-describe
各属性の情報だけを表示する場合に指定します。
-formatの指定に沿った形式で表示されます。
-formatを指定しない場合は，各属性の情報がテキストで表示されます。
-describeは，-countと同時に指定できません。

-format
表示する出力形式を指定します。-formatには，csv，csv-no-header（ヘッダーなしCSV），またはxmlのどれかを指定できます。
-formatを指定しない場合は，タブ区切りテキストとして表示されます。

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

例

「Reboot OS-3」という名称のタスクに関する情報を表示します。

Client1>csm GetTaskInfo name="Reboot OS-3"
TaskExecutionInfo Instance
　taskID: 400000000001538
　taskName: Power On-1
　status: Waiting

戻り値

値 | 意味
0 | 成功
1 | 失敗

出力項目

次に示す項目を-formatオプションの指定に従った形式に出力します。

出力項目 | 説明
大項目名 | 小項目名
TaskExecutionInfo | taskID | タスクIDが表示されます。
taskName | タスク名が表示されます。
status | タスクのステータスが表示されます。

関連項目

A.1 -formatオプションを指定した場合の出力形式

A.2 -countオプションを指定した場合の出力形式

A.3 -describeオプションを指定した場合の出力形式

2.22 PowerOFF（poweroff）

管理対象ホストをシャットダウンしないで電源をOFFにするタスクを登録します。

タスクの登録が成功した場合，タスクIDを表示します。

構文

csm {PowerOFF | poweroff} ipaddress=＜IPアドレス＞[,＜IPアドレス＞...][elapseTime=＜タイムアウト時間＞]
[notification={send | not_send | send_only_failed}] [schedule={Now | Later date="＜YYYY/MM/DD HH:MM:SS＞"}]

パラメーター

パラメーター
説明

ipaddress
電源をOFFにするホストのIPアドレスを指定します。複数のホストの電源をOFFにする場合，一連のIPアドレスをコンマ（,）で区切って指定します。
少なくとも1つのIPアドレスを指定する必要があります。

elapseTime
1つのホストに対して，電源がOFFになるまでのタイムアウト時間を指定します。0から9,999（単位：秒）の値を指定できます。
0を指定した場合，または省略した場合は，デフォルトの値が設定されます。
デフォルトの値はGUIで設定されたタイムアウト時間です。

notification
Eメール通知の方法を指定します。notificationには次のどれかを指定できます。

send：Eメール通知あり

not_send：Eメール通知なし

send_only_failed：タスク失敗時だけEメール通知あり

デフォルトの値はnot_sendです。

schedule
ホストの電源をOFFにするスケジュールを指定します。scheduleには次のどちらかを指定できます。

Now：即時開始

Later：dateで指定した日時に開始

Laterを指定する場合は，dateも合わせて指定してください。
デフォルトの値はNowです。

date
ホストの電源をOFFにする日付と時刻を，YYYY/MM/DD HH:MM:SSの形式で指定します。この値は，「""」で囲む必要があります。
scheduleにLaterを指定する場合，dateは必須です。

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

例

2011年9月21日の12:05:05に，IPアドレスが「172.168.34.21」のホストの電源をOFFにするタスクを登録します。

Client1>csm PowerOFF ipaddress=172.168.34.21 schedule=Later date="2011/09/21 12:05:05"
400000000001500

戻り値

値 | 意味
0 | タスクの登録に成功した。
1 | タスクの登録に失敗した。

関連コマンド

2.9 GetHost（gethost）

2.24 PowerON（poweron）

2.26 RebootOS（rebootos）

2.27 ShutdownOS（shutdownos）

2.23 PowerOFFServer（poweroffserver）

稼働しているOSをシャットダウンしないで，管理対象ブレードの電源をOFFにするタスクを登録します。

タスクの登録が成功した場合，タスクIDを表示します。

構文

csm {PowerOFFServer | poweroffserver}
   svpAddr=＜ブレード搭載シャーシのマネジメントモジュールのIPアドレス＞
   slotNo=＜ブレード搭載スロット番号>
   [elapseTime=＜タイムアウト時間＞] [notification={send | not_send | send_only_failed}]
   [schedule={Now | Later date="＜YYYY/MM/DD HH:MM:SS＞"}]

パラメーター

パラメーター
説明

svpAddr
強制電源OFFするブレードが搭載されているシャーシのマネジメントモジュールのIPアドレスを指定します。指定できるIPアドレスはIPv4アドレス，またはIPv6アドレスです。

slotNo
強制電源OFFするブレードのスロット番号を指定します。

elapseTime
強制電源OFFするまでのタイムアウト時間です。0から9,999(単位：秒)の値を指定できます。
0を指定した場合，または省略した場合は，デフォルトの値が設定されます。
デフォルトの値はGUIで設定されたタイムアウト時間です。

notification
Eメール通知の方法を指定します。
notification には次のどれかを指定できます。

send：Eメール通知あり

not_send：Eメール通知なし

send_only_failed：タスク失敗時だけEメール通知あり

デフォルトの値はnot_sendです。

schedule
ブレードを強制電源OFF にするスケジュールを指定します。
scheduleには次のどちらかを指定できます。

Now：即時開始

Later：dateで指定した日時に開始

Laterを指定する場合は，dateも合わせて指定してください。
デフォルトの値はNowです。

date
ブレードを強制電源OFFにする日付と時刻を，YYYY/MM/DD HH:MM:SSの形式で指定します。この値は，「""」で囲む必要があります。
scheduleにLaterを指定する場合，dateは必須です。

事前に確認しておく情報

ブレードが搭載されたシャーシのマネジメントモジュールのIPアドレス
シャーシを探索した時に使用した形式のIPアドレスを確認してください。IPv6で探索した場合にはIPv6アドレスを，IPv4で探索した場合にはIPv4アドレスを指定する必要があります。

ブレードが搭載されているスロット番号

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

例

2015年12月31日の12:30:00に，マネジメントモジュールのIPアドレスが「1.1.1.1」のシャーシの，スロット番号0に搭載されているブレードを，強制電源OFFするタスクを登録します。強制電源OFFまでのタイムアウト時間を300秒に設定し， 強制電源OFFの実施結果をEメール通知します。

Client1>csm PowerOFFServer svpAddr=1.1.1.1 slotNo=0 elapseTime=300 schedule=Later date="2015/12/31 12:30:00" notification=send
400000000006236

戻り値

値 | 意味
0 | タスクの登録に成功した。
1 | タスクの登録に失敗した。

関連コマンド

2.19 GetBlade（getblade）

2.25 PowerONServer（poweronserver）

2.24 PowerON（poweron）

管理対象ホストの電源をONにするタスクを登録します。

タスクの登録が成功した場合，タスクIDを表示します。

構文

csm {PowerON | poweron} ipaddress=＜IPアドレス＞[,＜IPアドレス＞...][elapseTime=＜タイムアウト時間＞]
[notification={send | not_send | send_only_failed}] [schedule={Now | Later date="＜YYYY/MM/DD HH:MM:SS＞"}]

パラメーター

パラメーター
説明

ipaddress
電源をONにするホストのIPアドレスを指定します。複数のホストの電源をONにする場合，一連のIPアドレスをコンマ（,）で区切って指定します。
少なくとも1つのIPアドレスを指定する必要があります。

elapseTime
1つのホストに対して，電源がONになるまでのタイムアウト時間を指定します。0から9,999（単位：秒）の値を指定できます。
0を指定した場合，または省略した場合は，デフォルトの値が設定されます。
デフォルトの値はGUIで設定されたタイムアウト時間です。

notification
Eメール通知の方法を指定します。notificationには次のどれかを指定できます。

send：Eメール通知あり

not_send：Eメール通知なし

send_only_failed：タスク失敗時だけEメール通知あり

デフォルトの値はnot_sendです。

schedule
ホストの電源をONにするスケジュールを指定します。scheduleには次のどちらかを指定できます。

Now：即時開始

Later：dateで指定した日時に開始

Laterを指定する場合は，dateも合わせて指定してください。
デフォルトの値はNowです。

date
ホストの電源をONにする日付と時刻を，YYYY/MM/DD HH:MM:SSの形式で指定します。この値は，「""」で囲む必要があります。
scheduleにLaterを指定する場合，dateは必須です。

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

例

2011年9月21日の12:05:05に，IPアドレスが「172.168.34.21」のホストの電源をONにするタスクを登録します。

Client1>csm PowerON ipaddress=172.168.34.21 schedule=Later date="2011/09/21 12:05:05"
400000000002000

戻り値

値 | 意味
0 | タスクの登録に成功した。
1 | タスクの登録に失敗した。

関連コマンド

2.9 GetHost（gethost）

2.22 PowerOFF（poweroff）

2.26 RebootOS（rebootos）

2.27 ShutdownOS（shutdownos）

2.25 PowerONServer（poweronserver）

管理対象ブレードの電源をONにするタスクを登録します。

タスクの登録が成功した場合，タスクIDを表示します。

構文

csm {PowerONServer | poweronserver}
svpAddr=＜ブレード搭載シャーシのマネジメントモジュールのIPアドレス＞
slotNo=＜ブレード搭載スロット番号＞ [elapseTime=＜タイムアウト時間＞]
[notification={send | not_send | send_only_failed}] [schedule={Now | Later date="＜YYYY/MM/DD HH:MM:SS＞"}]
[verifyLpm={no | yes [lpmElapseTime=＜HVMが起動するまでのタイムアウト時間＞]}]

パラメーター

パラメーター
説明

svpAddr
電源をONにするブレードが搭載されているシャーシのマネジメントモジュールのIPアドレスを指定します。指定できるIPアドレスはIPv4アドレス，またはIPv6アドレスです。

slotNo
電源をONにするブレードのスロット番号を指定します。

elapseTime
電源がONになるまでのタイムアウト時間です。0から9,999(単位：秒)の値を指定できます。
0を指定した場合，または省略した場合は，デフォルトの値が設定されます。
デフォルトの値はGUIで設定されたタイムアウト時間です。

notification
Eメール通知の方法を指定します。
notification には次のどれかを指定できます。

send：Eメール通知あり

not_send：Eメール通知なし

send_only_failed：タスク失敗時だけEメール通知あり

デフォルトの値はnot_sendです。

schedule
電源をON にするスケジュールを指定します。
schedule には次のどちらかを指定できます。

Now：即時開始

Later：dateで指定した日時に開始

Laterを指定する場合は，dateも合わせて指定してください。
デフォルトの値はNowです。

date
ブレードの電源をONにする日付と時刻をYYYY/MM/DD HH:MM:SSの形式で指定します。この値は，「"」で囲む必要があります。
scheduleにLaterを指定する場合，dateは必須です。

verifyLpm
HVMの起動確認を行うかどうかを指定します。

yes：起動確認を行う

no：起動確認を行わない

デフォルトの値はyesです。

lpmElapseTime
HVMが起動するまでのタイムアウト時間を指定します。0から9,999(単位：秒)の値を指定できます。
0を指定した場合，または省略した場合は，デフォルトの値が設定されます。
デフォルトの値はGUIで設定されたタイムアウト時間です。
lpmElapseTimeを指定する場合は，verifyLpmをyesに指定する必要があります。

事前に確認しておく情報

シャーシのマネジメントモジュールのIPアドレス
シャーシを探索した時に使用した形式のIPアドレスを確認してください。IPv6で探索した場合にはIPv6アドレスを，IPv4で探索した場合にはIPv4アドレスを指定する必要があります。

ブレードが搭載されているスロット番号

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

例

2015年12月31日の12:30:00に，マネジメントモジュールのIPアドレス「1.1.1.1」のシャーシの，スロット番号0に搭載されているブレードの電源を，ONにするタスクを登録します。電源ONまでのタイムアウト時間を600秒に設定し， 電源ONの実施結果をEメール通知します。

Client1>csm PowerONServer svpAddr=1.1.1.1 slotNo=0 elapseTime=600 schedule=Later date="2015/12/31 12:30:00" notification=send
400000000006230

戻り値

値 | 意味
0 | タスクの登録に成功した。
1 | タスクの登録に失敗した。

関連コマンド

2.19 GetBlade（getblade）

2.23 PowerOFFServer（poweroffserver）

2.26 RebootOS（rebootos）

管理対象ホストをリブートするタスクを登録します。

タスクの登録が成功した場合，タスクIDを表示します。

構文

csm {RebootOS | rebootos} ipaddress=＜IPアドレス＞[,＜IPアドレス＞...][elapseTime=＜タイムアウト時間＞]
[notification={send | not_send | send_only_failed}] [schedule={Now | Later date="＜YYYY/MM/DD HH:MM:SS＞"}]

パラメーター

パラメーター
説明

ipaddress
リブートするホストのIPアドレスを指定します。複数のホストをリブートする場合，一連のIPアドレスをコンマ（,）で区切って指定します。
少なくとも1つのIPアドレスを指定する必要があります。

elapseTime
1つのホストに対して，リブートするまでのタイムアウト時間を指定します。0から9,999（単位：秒）の値を指定できます。
0を指定した場合，または省略した場合は，デフォルトの値が設定されます。
デフォルトの値はGUIで設定されたタイムアウト時間です。

notification
Eメール通知の方法を指定します。notificationには次のどれかを指定できます。

send：Eメール通知あり

not_send：Eメール通知なし

send_only_failed：タスク失敗時だけEメール通知あり

デフォルトの値はnot_sendです。

schedule
ホストをリブートするスケジュールを指定します。scheduleには次のどちらかを指定できます。

Now：即時開始

Later：dateで指定した日時に開始

Laterを指定する場合は，dateも合わせて指定してください。
デフォルトの値はNowです。

date
ホストをリブートする日付と時刻を，YYYY/MM/DD HH:MM:SSの形式で指定します。この値は，「""」で囲む必要があります。
scheduleにLaterを指定する場合，dateは必須です。

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

例

2011年9月21日の12:05:05に，IPアドレスが「172.168.34.21」のホストをリブートするタスクを登録します。

Client1>csm RebootOS ipaddress=172.168.34.21 schedule=Later date="2011/09/21 12:05:05"
400000000002500

戻り値

値 | 意味
0 | タスクの登録に成功した。
1 | タスクの登録に失敗した。

関連コマンド

2.9 GetHost（gethost）

2.22 PowerOFF（poweroff）

2.24 PowerON（poweron）

2.27 ShutdownOS（shutdownos）

2.27 ShutdownOS（shutdownos）

管理対象ホストをシャットダウンするタスクを登録します。

タスクの登録が成功した場合，タスクIDを表示します。

構文

csm {ShutdownOS | shutdownos} ipaddress=＜IPアドレス＞[,＜IPアドレス＞...][elapseTime=＜タイムアウト時間＞]
[notification={send | not_send | send_only_failed}] [schedule={Now | Later date="＜YYYY/MM/DD HH:MM:SS＞"}]

パラメーター

パラメーター
説明

ipaddress
シャットダウンするホストのIPアドレスを指定します。複数のホストをシャットダウンする場合，一連のIPアドレスをコンマ（,）で区切って指定します。
少なくとも1つのIPアドレスを指定する必要があります。

elapseTime
1つのホストに対して，シャットダウンするまでのタイムアウト時間を指定します。0から9,999（単位：秒）の値を指定できます。
0を指定した場合，または省略した場合は，デフォルトの値が設定されます。
デフォルトの値はGUIで設定されたタイムアウト時間です。

notification
Eメール通知の方法を指定します。notificationには次のどれかを指定できます。

send：Eメール通知あり

not_send：Eメール通知なし

send_only_failed：タスク失敗時だけEメール通知あり

デフォルトの値はnot_sendです。

schedule
ホストをシャットダウンするスケジュールを指定します。scheduleには次のどちらかを指定できます。

Now：即時開始

Later：dateで指定した日時に開始

Laterを指定する場合は，dateも合わせて指定してください。
デフォルトの値はNowです。

date
ホストをシャットダウンする日付と時刻を，YYYY/MM/DD HH:MM:SSの形式で指定します。この値は，「""」で囲む必要があります。
scheduleにLaterを指定する場合，dateは必須です。

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

例

2011年9月21日の12:05:05に，IPアドレスが「172.168.34.21」のホストをシャットダウンするタスクを登録します。

Client1>csm ShutdownOS ipaddress=172.168.34.21 schedule=Later date="2011/09/21 12:05:05"
400000000003000

戻り値

値 | 意味
0 | タスクの登録に成功した。
1 | タスクの登録に失敗した。

関連コマンド

2.9 GetHost（gethost）

2.22 PowerOFF（poweroff）

2.24 PowerON（poweron）

2.26 RebootOS（rebootos）

2.28 NpmFailover（npmfailover）

指定したN+Mコールドスタンバイグループにある現用ブレードを指定して，予備ブレードに切り替えるタスクを登録します。

タスクの登録が成功した場合，タスクIDを表示します。

構文

csm {NpmFailover | npmfailover} groupName=＜N+Mコールドスタンバイグループ名＞
activeSvpAddr=＜現用ブレード搭載シャーシのマネジメントモジュールのIPアドレス＞
activeSlotNo=＜現用ブレード搭載スロット番号＞
[standbySvpAddr=＜予備ブレード搭載シャーシのマネジメントモジュールのIPアドレス＞
standbySlotNo=＜予備ブレード搭載スロット番号＞]
[powerStatusAfterFailover={on | off}]
[schedule={Now | Later date="＜YYYY/MM/DD HH:MM:SS＞"}]
[notification={send | not_send | send_only_failed}]

パラメーター

パラメーター
説明

groupName
操作対象のN+Mコールドスタンバイグループ名を指定します。

activeSvpAddr
現用ブレードが搭載されているシャーシのマネジメントモジュールのIPアドレスを指定します。 指定できるIPアドレスはIPv4アドレス，またはIPv6アドレスです。

activeSlotNo
現用ブレードが搭載されているスロット番号を指定します。

standbySvpAddr
予備ブレードが搭載されているシャーシのマネジメントモジュールのIPアドレスを指定します。 指定できるIPアドレスはIPv4アドレス，またはIPv6アドレスです。
standbySvpAddrとstandbySlotNoを指定すると，指定した予備ブレードに切り替えるタスクが登録されます。
standbySvpAddrとstandbySlotNoを省略した場合は，現用ブレードと同じN+Mコールドスタンバイグループにある予備ブレードを自動的に選択して切り替えるタスクが登録されます。

standbySlotNo
予備ブレードが搭載されているスロット番号を指定します。
standbySvpAddrとstandbySlotNoを指定すると，指定した予備ブレードに切り替えるタスクが登録されます。
standbySvpAddrとstandbySlotNoを省略した場合は，現用ブレードと同じN+Mコールドスタンバイグループにある予備ブレードを自動的に選択して切り替えるタスクが登録されます。

powerStatusAfterFailover
切り替え完了時に予備ブレードの電源状態をどのように制御するかを指定します。

on：電源ON

off：電源OFF

デフォルトの値はonです。
standbySvpAddrおよびstandbySlotNoで予備ブレードが指定されなかった場合，powerStatusAfterFailoverの指定は無視されます。

schedule
切り替えを開始するスケジュールを指定します。

Now：即時開始

Later：dateで指定した日時に開始

Laterを指定する場合は，dateも合わせて指定してください。
デフォルトの値はNow です。
standbySvpAddrおよびstandbySlotNoで予備ブレードが指定されなかった場合，scheduleの指定は無視され，即時に開始されます。

date
切り替えを開始する日付と時刻を，YYYY/MM/DD HH:MM:SSの形式で指定します。この値は，「""」で囲む必要があります。
scheduleにLaterを指定する場合，dateは必須です。
standbySvpAddrおよびstandbySlotNoで予備ブレードが指定されなかった場合，dateの指定は無視され，即時に開始されます。

notification
Eメール通知の方法を指定します。

send：Eメール通知あり

not_send：Eメール通知なし

send_only_failed：タスク失敗時だけEメール通知あり

デフォルトの値はsendです。

事前に確認しておく情報

N+Mコールドスタンバイグループ名
GUIで［N+Mコールドスタンバイグループ一覧画面］を確認してください。

現用ブレード，および予備ブレードが搭載されたシャーシのマネジメントモジュールのIPアドレス
シャーシを探索した時に使用した形式のIPアドレスを確認してください。IPv6で探索した場合にはIPv6アドレスを，IPv4で探索した場合にはIPv4アドレスを指定する必要があります。
IPアドレスは，GUIで各シャーシの［マネジメントモジュール］タブから［IPアドレス］タブの詳細画面を確認してください。

現用ブレード，および予備ブレードが搭載されているスロット番号
GUIで各N+Mコールドスタンバイグループのグループ名から［現用ブレード］タブまたは［予備ブレード］タブの詳細画面を確認してください。

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

例

2015年7月18日の10:30:00に，マネジメントモジュールのIPアドレスが「192.168.163.222」のシャーシのスロット番号0に搭載されている現用ブレードを，同じシャーシのスロット番号1に搭載されている予備ブレードに切り替えるタスクを登録します。

Client1>csm NpmFailover groupName=NpmGroup-001 activeSvpAddr=192.168.163.222 activeSlotNo=0 standbySvpAddr=192.168.163.222 standbySlotNo=1 powerStatusAfterFailover=on schedule=Later date="2015/07/18 10:30:00" notification=send
400000000006000

戻り値

値 | 意味
0 | タスクの登録に成功した。
1 | タスクの登録に失敗した。

注意事項

コマンド実行時に，指定した現用ブレードと予備ブレードでHVMファームウェア不一致などの問題がある場合でも，警告を表示しないで現用ブレードを予備ブレードに切り替えるタスクを登録します。登録されたタスクは警告の有無に関係なく実行されます。

登録したタスクの詳細をGUIで参照すると，［切り替えタイプ］には［自動］リンクが表示されますが，［自動］リンクから参照できるアラートの詳細はアラートを契機とした切り替えが行われた場合と異なり，すべて空欄となります。

関連コマンド

2.29 NpmFailback（npmfailback）

2.30 NpmReassign（npmreassign）

2.29 NpmFailback（npmfailback）

指定したN+Mコールドスタンバイグループにある切り替え済みの予備ブレードから，指定した現用ブレードに切り戻すタスクを登録します。

タスクの登録が成功した場合，タスクIDを表示します。

構文

csm {NpmFailback | npmfailback} groupName=＜N+Mコールドスタンバイグループ名＞
activeSvpAddr=＜現用ブレード搭載シャーシのマネジメントモジュールのIPアドレス＞
activeSlotNo=＜現用ブレード搭載スロット番号＞
[powerStatusAfterFailback={on | off}]
[schedule={Now | Later date="＜YYYY/MM/DD HH:MM:SS＞"}]
[notification={send | not_send | send_only_failed}]

パラメーター

パラメーター
説明

groupName
操作対象のN+Mコールドスタンバイグループ名を指定します。

activeSvpAddr
現用ブレードが搭載されているシャーシのマネジメントモジュールのIPアドレスを指定します。 指定できるIPアドレスはIPv4アドレス，またはIPv6アドレスです。

activeSlotNo
現用ブレードが搭載されているスロット番号を指定します。

powerStatusAfterFailback
切り戻し完了時に現用ブレードの電源状態をどのように制御するかを指定します。

on：電源ON

off：電源OFF

デフォルトの値はonです。

schedule
切り戻しを開始するスケジュールを指定します。

Now：即時開始

Later：dateで指定した日時に開始

Laterを指定する場合は，dateも合わせて指定してください。
デフォルトの値はNow です。

date
切り戻しを開始する日付と時刻を，YYYY/MM/DD HH:MM:SSの形式で指定します。この値は，「""」で囲む必要があります。
scheduleにLaterを指定する場合，dateは必須です。

notification
Eメール通知の方法を指定します。

send：Eメール通知あり

not_send：Eメール通知なし

send_only_failed：タスク失敗時だけEメール通知あり

デフォルトの値はsendです。

事前に確認しておく情報

N+Mコールドスタンバイグループ名
GUIの［N+Mコールドスタンバイグループ一覧画面］を確認してください。

現用ブレードが搭載されているシャーシのマネジメントモジュールのIPアドレス
シャーシを探索した時に使用した形式のIPアドレスを確認してください。IPv6で探索した場合にはIPv6アドレスを，IPv4で探索した場合にはIPv4アドレスを指定する必要があります。
IPアドレスは，GUIの各シャーシの［マネジメントモジュール］タブから［IPアドレス］タブの詳細画面を確認してください。

現用ブレードが搭載されているスロット番号
GUIの各N+Mコールドスタンバイグループのグループ名から［現用ブレード］タブの詳細画面を確認してください。

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

例

2015年7月18日の10:30:00に，マネジメントモジュールのIPアドレスが「192.168.163.222」のシャーシのスロット番号0に搭載されているブレードを，現用ブレードに切り戻すタスクを登録します。

Client1>csm NpmFailback groupName=NpmGroup-001 activeSvpAddr=192.168.163.222 activeSlotNo=0 powerStatusAfterFailback=on schedule=Later date="2015/07/18 10:30:00" notification=send
400000000007000

戻り値

値 | 意味
0 | タスクの登録に成功した。
1 | タスクの登録に失敗した。

注意事項

コマンド実行時に，指定した現用ブレードと予備ブレードでHVMファームウェア不一致などの問題がある場合でも，警告を表示しないで予備ブレードから現用ブレードに切り戻すタスクを登録します。登録されたタスクは警告の有無に関係なく実行されます。

関連コマンド

2.28 NpmFailover（npmfailover）

2.30 NpmReassign（npmreassign）

2.30 NpmReassign（npmreassign）

指定したN+Mコールドスタンバイグループにある切り替え済みの予備ブレードを指定して，現用ブレードに変更するタスクを登録します。

タスクの登録が成功した場合，タスクIDを表示します。

構文

csm {NpmReassign|npmreassign} groupName=＜N+Mコールドスタンバイグループ名＞
standbySvpAddr=＜予備ブレード搭載シャーシのマネジメントモジュールのIPアドレス＞
standbySlotNo=＜予備ブレード搭載スロット番号＞

パラメーター

パラメーター | 説明
groupName | 操作対象のN+Mコールドスタンバイグループ名を指定します。
standbySvpAddr | 現用に変更する予備ブレードが搭載されているシャーシのマネジメントモジュールのIPアドレスを指定します。 指定できるIPアドレスはIPv4アドレス，またはIPv6アドレスです。
standbySlotNo | 現用に変更する予備ブレードが搭載されているスロット番号を指定します。

事前に確認しておく情報

N+Mコールドスタンバイグループ名
GUIの［N+Mコールドスタンバイグループ一覧画面］を確認してください。

シャーシのマネジメントモジュールのIPアドレス
シャーシを探索した時に使用した形式のIPアドレスを確認してください。IPv6で探索した場合にはIPv6アドレスを，IPv4で探索した場合にはIPv4アドレスを指定する必要があります。
IPアドレスは，GUIの各シャーシの［マネジメントモジュール］タブから［IPアドレス］タブの詳細画面を確認してください。

現用に変更する予備ブレードが搭載されているスロット番号
GUIの各N+Mコールドスタンバイグループのグループ名から［現用ブレード］タブの詳細画面を確認してください。

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

例

マネジメントモジュールのIPアドレスが「192.168.163.21」のシャーシのスロット番号5に搭載されている予備ブレードを現用ブレードに変更します。

Client1>csm NpmReassign groupName=NpmGroup-001 standbySvpAddr=192.168.163.21 standbySlotNo=5
400000000008000

戻り値

値 | 意味
0 | タスクの登録に成功した。
1 | タスクの登録に失敗した。

関連コマンド

2.29 NpmFailback（npmfailback）

2.28 NpmFailover（npmfailover）

2.31 DpmBackup（dpmbackup）

指定した管理対象リソースのディスク全体，またはパーティションの バックアップイメージファイルを取得するタスクを登録します。

タスクの登録が成功した場合，タスクIDを表示します。

構文

csm {DpmBackup | dpmbackup} macAddr=＜MACアドレス＞
diskNo=＜ディスク番号＞ [partitionNo=＜パーティション番号＞]
[backupEntireDisk={enable | disable}]
backupFileName=＜バックアップイメージファイル名＞
[compressBackupData={enable | disable}]
[allowForcePowerOff={yes | no}] [powerStatusAfterTask={on | off | same}]
[schedule={Now | Later date="＜YYYY/MM/DD HH:MM:SS＞"}]
[notification={send | not_send | send_only_failed}]

パラメーター

パラメーター
説明

macAddr
バックアップする管理対象リソースのMACアドレスを指定します。MACアドレスの値は＜XX:XX:XX:XX:XX:XX＞の形式で指定してください。XXは2桁の16進数です。

diskNo
バックアップするディスク番号を指定します。1から1,000の範囲の整数で指定してください。

partitionNo
バックアップするパーティション番号を指定します。1から1,000の範囲の整数で指定してください。
デフォルトではdiskNoで指定したディスクの全パーティションをバックアップします。

backupEntireDisk
diskNoで指定したディスクについて，ディスク上の全セクターをバックアップするかどうかを指定します。

enable：未使用セクターを含む全セクターをバックアップする

disable：有効セクターだけをバックアップする

デフォルトの値はdisableです。
partitionNoを指定してパーティションをバックアップする場合，このパラメーターは無視されます。
全セクターの指定が必要なファイルシステムを含むディスクをバックアップする場合，必ずenableを指定してください。セクターの指定の詳細については「ソフトウェア添付資料」でご確認ください。

backupFileName
管理サーバに保存するバックアップイメージファイル名を指定します。拡張子「.lbr」も含めた128バイト以内の絶対パスを指定してください。
ドライブ文字の「:」を除き，次の文字は使用できません。
/ * ? < > " | : ;

compressBackupData
バックアップイメージファイルを圧縮するかどうかを指定します。

enable：圧縮する

disable：圧縮しない

デフォルトの値はenableです。

allowForcePowerOff
バックアップする管理対象リソースの電源状態がONだった場合に，管理対象リソースの電源を強制的にOFFにするかどうかを指定します。

yes：許可する（電源を強制的にOFFにする）

no：許可しない（電源を強制的にOFFにしない）

デフォルトの値はnoです。

powerStatusAfterTask
バックアップ完了時に管理対象リソースの電源状態をどのように制御するかを指定します。

on：電源ONにする

off：電源OFFにする

same：バックアップ実行前と同じ状態にする

デフォルトの値はsameです。

schedule
バックアップを開始するスケジュールを指定します。

Now：即時開始

Later：dateで指定した日時に開始

Laterを指定する場合は，dateも合わせて指定してください。
デフォルトの値はNowです。

date
バックアップを開始する日付と時刻を，YYYY/MM/DD HH:MM:SSの形式で指定します。この値は，「""」で囲む必要があります。
scheduleにLaterを指定する場合，dateは必須です。

notification
Eメール通知の方法を指定します。

send：Eメール通知あり

not_send：Eメール通知なし

send_only_failed：タスク失敗時だけEメール通知あり

デフォルトの値はnot_sendです。

事前に確認しておく情報

操作する管理対象リソースのMACアドレス
管理対象リソースをデプロイメントマネージャーに追加した際に検出したMACアドレスを確認してください。

操作する管理対象リソースのディスク構成
OS上で表示されるディスク番号やパーティション番号と，デプロイメントマネージャーが認識する番号が異なる場合があります。事前にデプロイメントマネージャーが認識する番号を確認することを推奨します。

MACアドレスは［デプロイメントリソース］画面の一覧を，ディスク構成は操作する管理対象リソースのディスク構成情報を，それぞれGUIで参照して確認してください。

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

操作する管理対象リソースの，デプロイメントマネージャーへの追加

操作する管理対象リソース上のホスト（OS）の管理対象への追加

管理対象リソースをデプロイメントマネージャーに追加する手順およびホストを管理対象に追加する手順については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Managerユーザーズガイド」を参照してください。

例

MACアドレスが「00:00:87:1A:2B:3C」の管理対象リソースを，ファイル名E:¥csm-cli¥BK-2014-12-25.lbrを指定してバックアップするタスクを登録する例を示します。

Client1>csm DpmBackup macAddr=00:00:87:1A:2B:3C diskNo=1 partitionNo=2 backupFileName=E:¥csm-cli¥BK-2014-12-25.lbr powerStatusAfterTask=on schedule=Later date="2014/12/25 00:00:00" notification=send_only_failed
400000000003500

この例では，次に示す設定内容でバックアップするタスクを登録します。

バックアップする管理対象リソース（MACアドレス）
00:00:87:1A:2B:3C

バックアップ対象のディスク
ディスク1のパーティション2

保存するバックアップメージファイル名
E:¥csm-cli¥BK-2014-12-25.lbr

バックアップイメージファイルの圧縮
圧縮する（省略時のデフォルト値）

強制電源OFF
許可しない（省略時のデフォルト値）

バックアップ完了時の電源制御
電源ONにする

バックアップを実行する日時
2014年12月25日の午前0時に開始

Eメール通知
タスクが失敗した場合だけ通知する

戻り値

値 | 意味
0 | タスクの登録に成功した。
1 | タスクの登録に失敗した。

注意事項

DpmBackupコマンドを実行すると，指定した管理対象リソースのバックアッププロファイルの内容をコマンドで指定した内容で上書きします。コマンドの実行後，GUIで表示するとコマンドで指定した内容が反映されます。

backupFileNameパラメーターで指定したパスに同じ名前のファイルがある場合，ファイルを上書きします。複数のバックアップイメージファイルを残す場合は，指定するファイル名を変えてください。

CLIから管理対象リソースをバックアップするタスクを登録する場合は，GUIから登録する場合と異なり，バックアップイメージファイルの拡張子の前にサフィックスなどの追加文字を付けません。CLIコマンドで指定したファイル名でバックアップイメージファイルが作成されます。

関連コマンド

2.32 DpmRestore（dpmrestore）

2.33 DpmDeleteImageFile（dpmdeleteimagefile）

2.32 DpmRestore（dpmrestore）

指定した管理対象リソースのディスク全体，またはパーティションをバックアップイメージファイルを使ってリストアするタスクを登録します。

タスクの登録が成功した場合，タスクIDを表示します。

構文

csm {DpmRestore | dpmrestore} macAddr=＜MACアドレス＞
backupFileName=＜バックアップイメージファイル名＞
[diskNo=＜ディスク番号＞] [partitionNo=＜パーティション番号＞]
[allowForcePowerOff={yes | no}] [powerStatusAfterTask={on | off | same}]
[schedule={Now | Later date="＜YYYY/MM/DD HH:MM:SS＞"}]
[notification={send | not_send | send_only_failed}]

パラメーター

パラメーター
説明

macAddr
リストアする管理対象リソースのMACアドレスを指定します。MACアドレスの値は＜XX:XX:XX:XX:XX:XX＞の形式で指定する必要があります。XXは2桁の16進数です。

backupFileName
管理サーバに保存されているバックアップイメージファイル名を指定します。拡張子「.lbr」も含めた128バイト以内の絶対パスを指定してください。
ドライブ文字の「: 」を除き，次の文字は使用できません。
/ * ? < > " | : ;

diskNo
リストアするディスク番号を指定します。1から1,000の範囲の整数で指定してください。
デフォルトではバックアップ時の指定を自動的に引き継ぎます。

partitionNo
リストアするパーティション番号を指定します。1から1,000の範囲の整数で指定してください。
デフォルトではバックアップ時の指定を自動的に引き継ぎます。

allowForcePowerOff
リストアする管理対象リソースの電源状態がONだった場合に，管理対象リソースの電源を強制的にOFFにするかどうかを指定します。

yes：許可する（電源を強制的にOFFにする）

no：許可しない（電源を強制的にOFFにしない）

デフォルトの値はnoです。

powerStatusAfterTask
リストア完了時に管理対象リソースの電源状態をどのように制御するかを指定します。

on：電源ONにする

off：電源OFFにする

same：リストア実行前と同じ状態にする

デフォルトの値はsameです。

schedule
リストアを開始するスケジュールを指定します。

Now：即時開始

Later：dateで指定した日時に開始

Laterを指定する場合は，dateも合わせて指定してください。
デフォルトの値はNow です。

date
リストアを開始する日付と時刻を，YYYY/MM/DD HH:MM:SSの形式で指定します。この値は，「""」で囲む必要があります。
scheduleにLaterを指定する場合，dateは必須です。

notification
Eメール通知の方法を指定します。

send：Eメール通知あり

not_send：Eメール通知なし

send_only_failed：タスク失敗時だけEメール通知あり

デフォルトの値はnot_sendです。

事前に確認しておく情報

操作する管理対象リソースのMACアドレス
管理対象リソースをデプロイメントマネージャーに追加した際に検出したMACアドレスを確認してください。

操作する管理対象リソースのディスク構成
OS上で表示されるディスク番号やパーティション番号と，デプロイメントマネージャーが認識する番号が異なる場合があります。事前にデプロイメントマネージャーが認識する番号を確認することを推奨します。

管理対象リソースにリストアするバックアップイメージファイル名

MACアドレスは［デプロイメントリソース］画面の一覧を，ディスク構成は操作する管理対象リソースのディスク構成情報を，それぞれGUIで参照して確認してください。

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

操作する管理対象リソースのデプロイメントマネージャーへの追加

管理対象リソースをデプロイメントマネージャーに追加する手順については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Managerユーザーズガイド」を参照してください。

例

DpmBackupコマンドの例に従ってバックアップしたイメージファイルを即時にリストアするタスクを登録する例を示します。

Client1>csm DpmRestore macAddr=00:00:87:1A:2B:3C backupFileName=E:¥csm-cli¥BK-2014-12-25.lbr allowForcePowerOff=yes schedule=Now notification=send
400000000004000

この例では，次に示す設定内容でリストアするタスクを登録します。

リストアする管理対象リソース（MACアドレス）
00:00:87:1A:2B:3C

リストアに使用するバックアップイメージファイル名
E:¥csm-cli¥BK-2014-12-25.lbr

リストア対象のディスク
ディスク1のパーティション2（指定が省略されているため，バックアップ時の指定が引き継がれます）

強制電源OFF
許可する

リストア完了時の電源制御
リストア実行前と同じ状態にする

リストアを実行する日時
即時開始

Eメール通知
タスクの実行結果に関係なく常に通知する

戻り値

値 | 意味
0 | タスクの登録に成功した。
1 | タスクの登録に失敗した。

注意事項

DpmRestoreコマンドを実行すると，指定した管理対象リソースのリストアプロファイルの内容をコマンドで指定した内容で上書きします。コマンドの実行後，GUIで表示するとコマンドで指定した内容が反映されます。

リストアに使用できるバックアップイメージファイルは，デプロイメントマネージャーが管理しているバックアップイメージファイルに限ります。管理サーバのファイルシステム上にあっても，デプロイメントマネージャーが管理していないイメージファイルは使用できません。ほかの管理サーバで保存したバックアップイメージファイルを使用する場合などは，そのバックアップイメージファイルをGUIからデプロイメントマネージャーにインポートしてください。イメージファイルのインポート方法については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Manager ユーザーズガイド」を参照してください。

関連コマンド

2.31 DpmBackup（dpmbackup）

2.33 DpmDeleteImageFile（dpmdeleteimagefile）

2.33 DpmDeleteImageFile（dpmdeleteimagefile）

指定したイメージファイルを管理サーバから削除します。

このコマンドは，デプロイメントマネージャーのライセンスがなくても実行できます。

構文

csm {DpmDeleteImageFile | dpmdeleteimagefile} fileName=＜イメージファイル名＞

パラメーター

パラメーター
説明

fileName
管理サーバに保存されているバックアップイメージファイル名，またはスナップショットイメージファイル名を指定します。拡張子「.lbr」も含めた128バイト以内の絶対パスを指定してください。
ドライブ文字の「: 」を除き，次の文字は使用できません。
/ * ? < > " | : ;

事前に確認しておく情報

削除するイメージファイル名

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

例

ファイル名E:¥csm-cli¥BK-2014-12-25.lbrのバックアップイメージファイルを削除する例を示します。

Client1>csm DpmDeleteImageFile fileName=E:¥csm-cli¥BK-2014-12-25.lbr
Done.

戻り値

値 | 意味
0 | イメージファイルの削除に成功した。
1 | イメージファイルの削除に失敗した。

注意事項

DpmDeleteImageFileコマンドで削除できるファイルは，デプロイメントマネージャーが管理しているイメージファイルに限ります。管理サーバのファイルシステム上にあっても，デプロイメントマネージャーが管理していないファイルは削除できません。

関連コマンド

2.31 DpmBackup（dpmbackup）

2.34 DpmSnapshot（dpmsnapshot）

指定した管理対象リソースのディスク全体，またはパーティションのスナップショットイメージを取得するタスクを登録します。

タスクの登録が成功した場合，タスクIDを表示します。

構文

csm {DpmSnapshot | dpmsnapshot} macAddr=＜MACアドレス＞
diskNo=＜ディスク番号＞ [partitionNo=＜パーティション番号＞]
[snapshotEntireDisk={enable | disable}]
snapshotFileName=＜スナップショットイメージファイル名＞
[compressSnapshotData={enable | disable}]
[allowForcePowerOff={yes | no}] [powerStatusAfterTask={on | off | same}]
[schedule={Now | Later date="＜YYYY/MM/DD HH:MM:SS＞"}]
[notification={send | not_send | send_only_failed}]

パラメーター

パラメーター
説明

macAddr
スナップショットを取得する管理対象リソースのMACアドレスを指定します。MACアドレスの値は＜XX:XX:XX:XX:XX:XX＞の形式で指定してください。XXは2桁の16進数です。

diskNo
スナップショットを取得するディスク番号を指定します。1から1,000の範囲の整数で指定してください。

partitionNo
スナップショットを取得するパーティション番号を指定します。1から1,000の範囲の整数で指定してください。
デフォルトではdiskNoで指定したディスクの全パーティションのスナップショットを取得します。

snapshotEntireDisk
diskNoで指定したディスクについて，ディスク上の全セクターのスナップショットを取得するかどうかを指定します。

enable：未使用セクターも含めた全セクターのスナップショットを取得する

disable：有効セクターのスナップショットを取得する

デフォルトの値はdisableです。
partitionNoを指定してパーティションのスナップショットを取得する場合，このパラメーターは無視されます。
全セクターの指定が必要なファイルシステムを含むディスクのスナップショットを取得する場合，必ずenableを指定してください。セクターの指定の詳細については「ソフトウェア添付資料」でご確認ください。

snapshotFileName
管理サーバに保存するスナップショットイメージファイル名を指定します。拡張子「.lbr」も含めた128バイト以内の絶対パスを指定してください。
ドライブ文字の「: 」を除き，次の文字は使用できません。
/ * ? < > " | : ;

compressSnapshotData
スナップショットイメージファイルを圧縮するかどうかを指定します。

enable：圧縮する

disable：圧縮しない

デフォルトの値はenableです。

allowForcePowerOff
スナップショットを取得する管理対象リソースの電源状態がONだった場合に，管理対象リソースの電源を強制的にOFFにするかどうかを指定します。

yes：許可する（電源を強制的にOFFにする）

no：許可しない（電源を強制的にOFFにしない）

デフォルトの値はnoです。

powerStatusAfterTask
スナップショットの取得完了時に管理対象リソースの電源状態をどのように制御するかを指定します。

on：電源ONにする

off：電源OFFにする

same：スナップショット取得実行前と同じ状態にする

デフォルトの値はsameです。

schedule
スナップショットの取得を開始するスケジュールを指定します。

Now：即時開始

Later：dateで指定した日時に開始

Laterを指定する場合は，dateも合わせて指定してください。
デフォルトの値はNow です。

date
スナップショットの取得を開始する日付と時刻を，YYYY/MM/DD HH:MM:SSの形式で指定します。この値は，「""」で囲む必要があります。
scheduleにLaterを指定する場合，dateは必須です。

notification
Eメール通知の方法を指定します。

send：Eメール通知あり

not_send：Eメール通知なし

send_only_failed：タスク失敗時だけEメール通知あり

デフォルトの値はnot_sendです。

事前に確認しておく情報

操作する管理対象リソースのMACアドレス
管理対象リソースをデプロイメントマネージャーに追加した際に検出したMACアドレスを確認してください。

操作する管理対象リソースのディスク構成
OS上で表示されるディスク番号やパーティション番号と，デプロイメントマネージャーが認識する番号が異なる場合があります。事前にデプロイメントマネージャーが認識する番号を確認することを推奨します。

MACアドレスは［デプロイメントリソース］画面の一覧を，ディスク構成は操作する管理対象リソースのディスク構成情報を，それぞれGUIで参照して確認してください。

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

操作する管理対象リソースのデプロイメントマネージャーへの追加

操作する管理対象リソース上のホスト（OS）の管理対象への追加

Sysprepツールのダウンロード
スナップショットを取得する管理対象リソース上のホスト（OS）に管理者権限でログインし，固有情報を削除するツール（Sysprep）をダウンロードします。

固有情報の削除
ダウンロードしたSysprepツールを実行し，スナップショットを取得する管理対象リソースのディスクから固有情報を削除します。

管理対象リソースをデプロイメントマネージャーに追加する手順やホストを管理対象に追加する手順，およびSysprepツールのダウンロード手順については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Managerユーザーズガイド」を参照してください。また，Sysprepツールの実行方法についてはダウンロードしたツールに同梱されているReadMeファイルを参照してください。

例

MACアドレスが「00:00:87:1A:2B:3C」の管理対象リソースのスナップショットを，ファイル名E:¥csm-cli¥SN-2014-12-25.lbrを指定して取得するタスクを登録する例を示します。

Client1>csm DpmSnapshot macAddr=00:00:87:1A:2B:3C diskNo=1 snapshotEntireDisk=enable snapshotFileName=E:¥csm-cli¥SN-2014-12-25.lbr powerStatusAfterTask=off schedule=Now notification=send_only_failed
400000000004500

この例では，次に示す設定内容でスナップショットを取得するタスクを登録します。

スナップショットを取得する管理対象リソース（MACアドレス）
00:00:87:1A:2B:3C

スナップショット取得対象のディスク
ディスク1の全セクター（省略時のデフォルト値）

保存するスナップショットイメージファイル名
E:¥csm-cli¥SN-2014-12-25.lbr

スナップショットイメージファイルの圧縮
圧縮する（省略時のデフォルト値）

強制電源OFF
許可しない（省略時のデフォルト値）

スナップショットの取得完了時の電源制御
電源OFFにする

スナップショット取得を実行する日時
即時開始

Eメール通知
タスクが失敗した場合だけ通知する

戻り値

値 | 意味
0 | タスクの登録に成功した。
1 | タスクの登録に失敗した。

注意事項

DpmSnapshotコマンドを実行すると，指定した管理対象リソースのスナップショットプロファイルの内容をコマンドで指定した内容で上書きします。コマンドの実行後，GUIで表示するとコマンドで指定した内容が反映されます。

snapshotFileNameパラメーターで指定したパスに同じ名前のファイルがある場合，ファイルを上書きします。複数のスナップショットイメージファイルを残す場合は，指定するファイル名を変えてください。

CLIから管理対象リソースのスナップショットを取得するタスクを登録する場合は，GUIから登録する場合と異なり，スナップショットイメージファイルの拡張子の前にサフィックスなどの追加文字を付けません。コマンドで指定したファイル名でスナップショットイメージファイルが作成されます。

関連コマンド

2.36 DpmDeploy（dpmdeploy）

2.35 DpmCreateTemplate（dpmcreatetemplate）

指定した既存のデプロイテンプレートをひな形にして，新しいデプロイテンプレートを作成します。 ひな形となる既存のデプロイテンプレートを，ベーステンプレートと呼びます。

DpmCreateTemplateコマンドでは，ベーステンプレートのホスト名やネットワーク設定をカスタマイズして新しいデプロイテンプレートを作成できます。

カスタマイズできるWindows用デプロイテンプレート，およびLinux用デプロイテンプレートの設定項目を表に示します。表中の分類欄はGUIのデプロイテンプレート作成ウィザードの各画面に対応する分類です。説明欄に記載のあるコマンドのパラメーターについては「パラメーター」を参照してください。

Windows用デプロイテンプレートの項目のカスタマイズ可否は次のとおりです。

分類 | 項目 | カスタマイズ可否 | 説明
基本情報 | 名前 | ○　 | templateNameパラメーターで指定する。
説明 | ×　 | 設定しない。
OS設定 | OS名 | ×　 | ベーステンプレートから引き継ぐ。
ホスト名 | ○　 | hostNameパラメーターで指定する。
ドメインアカウント | ×　 | ベーステンプレートから引き継ぐ。
ドメインパスワード | ×　 | ベーステンプレートから引き継ぐ。
ワークグループ | ×　 | ベーステンプレートから引き継ぐ。
プロダクトキー | ○　 | productKeyパラメーターで指定する。
タイムゾーン | ×　 | ベーステンプレートから引き継ぐ。
言語設定 | ×　 | ベーステンプレートから引き継ぐ。
ユーザー名 | ×　 | ベーステンプレートから引き継ぐ。
会社名 | ×　 | ベーステンプレートから引き継ぐ。
管理者パスワード | ×　 | ベーステンプレートから引き継ぐ。
ネットワーク設定 | MACアドレス | ○　 | macAddrパラメーターで指定する。
IPアドレス | ○　 | ipAddrパラメーターで指定する。
サブネットマスク | ○　 | subnetパラメーターで指定する。
デフォルトゲートウェイ | ○　 | gatewayパラメーターで指定する。
メトリック | ○　 | metricパラメーターで指定する。
DNS | ○　 | dnsServerパラメーターで指定する。
WINS | ○　 | winsServerパラメーターで指定する。

（凡例）

○：カスタマイズできる

×：カスタマイズできない

Linux用デプロイテンプレートの項目のカスタマイズ可否は次のとおりです。

分類 | 項目 | カスタマイズ可否 | 説明
基本情報 | 名前 | ○　 | templateNameパラメーターで指定する。
説明 | ×　 | 設定しない。
OS設定 | ホスト名 | ○　 | hostNameパラメーターでeth0のホスト名として指定した値が自動的に設定される。
プライマリDNS | ○　 | primaryDnsServerパラメーターで指定する。
セカンダリDNS1 | ○　 | secondaryDnsServer1パラメーターで指定する。
セカンダリDNS2 | ○　 | secondaryDnsServer2パラメーターで指定する。
タイムゾーン | ×　 | ベーステンプレートから引き継ぐ。
ネットワーク設定 | MACアドレス | ○　 | macAddrパラメーターで指定する。
IPアドレス | ○　 | ipAddrパラメーターで指定する。
サブネットマスク | ○　 | subnetパラメーターで指定する。
デフォルトゲートウェイ | ○　 | gatewayパラメーターで指定する。
デバイス名 | ○　 | interfaceNameパラメーターで指定する。
ホスト名 | ○　 | hostNameパラメーターで指定する。

（凡例）

○：カスタマイズできる

×：カスタマイズできない

GUIのLinux用のデプロイテンプレート作成ウィザードには，［OS設定］と［ネットワーク設定］の両方に［ホスト名］ボックスがあり，［OS設定］で指定したホスト名が［ネットワーク設定］でデバイス名に「eth0」を指定したデバイスのホスト名に自動的に引き継がれます。CLIでは，「eth0」のホスト名として指定したhostNameパラメーターの値が「OS設定」のホスト名に設定されます。

構文

Windows用デプロイテンプレート作成時のコマンド形式は次のとおりです。

csm {DpmCreateTemplate | dpmcreatetemplate} osType=Windows
templateName=＜新規テンプレート名＞ baseTemplateName=＜ベーステンプレート名＞
hostName=＜ホスト名＞ productKey=＜Windowsプロダクトキー＞
macAddr=＜MACアドレス1＞[,＜MACアドレス2＞, ... ,＜MACアドレス4＞]
ipAddr=＜IPアドレス1＞[,＜IPアドレス2＞, ... ,＜IPアドレス4＞]
subnet=＜サブネットマスク1＞[,＜サブネットマスク2＞, ... ,＜サブネットマスク4＞]
gateway=＜デフォルトゲートウェイ1＞[,＜デフォルトゲートウェイ2＞, ... ,＜デフォルトゲートウェイ4＞]
metric=＜ゲートウェイメトリック1＞[,＜ゲートウェイメトリック2＞, ... ,＜ゲートウェイメトリック4＞]
dnsServer=＜DNSサーバアドレス1＞[,＜DNSサーバアドレス2＞, ... ,＜DNSサーバアドレス4＞]
winsServer=＜WINSサーバアドレス1＞[,＜WINSサーバアドレス2＞, ... ,＜WINSサーバアドレス4＞]

パラメーターmacAddr，ipAddr，subnet，gateway，metric，dnsServer，winsServerは コンマ区切りで最大4つまで指定できます。それぞれのパラメーターの個数は一致させてください。 また，各パラメーターは指定した順番に組み合わされるため， その組み合わせに矛盾がないように注意して指定してください。

Linux用デプロイテンプレート作成時のコマンド形式は次のとおりです。

csm {DpmCreateTemplate | dpmcreatetemplate} osType=Linux
templateName=＜新規テンプレート名＞ baseTemplateName=＜ベーステンプレート名＞
primaryDnsServer=＜プライマリDNSサーバアドレス＞
secondaryDnsServer1=＜セカンダリDNSサーバアドレス1＞
secondaryDnsServer2=＜セカンダリDNSサーバアドレス2＞
macAddr=＜MACアドレス1＞[,＜MACアドレス2＞, ... ,＜MACアドレス7＞]
ipAddr=＜IPアドレス1＞[,＜IPアドレス2＞, ... ,＜IPアドレス7＞]
subnet=＜サブネットマスク1＞[,＜サブネットマスク2＞, ... ,＜サブネットマスク7＞]
gateway=＜デフォルトゲートウェイ1＞[,＜デフォルトゲートウェイ2＞, ... ,＜デフォルトゲートウェイ7＞]
interfaceName=＜インターフェース名1＞[,＜インターフェース名2＞, ... ,＜インターフェース名7＞]
hostName=＜ホスト名1＞[,＜ホスト名2＞, ... ,＜ホスト名7＞]

パラメーターmacAddr，ipAddr，subnet，gateway，interfaceName，hostNameはコンマ区切りで最大7つまで指定できます。それぞれのパラメーターの個数は一致させてください。 また，各パラメーターは指定した順番に組み合わされるため， その組み合わせに矛盾がないように注意して指定してください。 Linux用デプロイテンプレートではホスト名はIPネットワークインターフェースごとに指定します。

パラメーター

Windows用デプロイテンプレート作成時，およびLinux用デプロイテンプレート作成時に共通して指定するコマンドのパラメーターの詳細を次に示します。

パラメーター
説明

osType
作成するデプロイテンプレートのOS種別を指定します。

Windows：Windows用デプロイテンプレートを作成する

Linux：Linux用デプロイテンプレートを作成する

templateName
作成するデプロイテンプレート名を指定します。
次に示す文字が使用できます。

半角英数字：A～Z a～z 0～9

半角記号： - _

半角スペース

マルチバイト文字（UTF-8）

数字と半角スペースだけで記述されたデプロイテンプレート名は指定できません。
指定できる文字列長はUTF-8でエンコードした文字列のバイト数で128バイト以内です。

baseTemplateName
ベーステンプレート名を指定します。

Windows用テンプレート作成時に指定するコマンドのパラメーターの詳細を次に示します。

パラメーター
説明

hostName
ホスト名を指定します。
半角スペースと次の文字は使用できません 。
. , ` ~ ! @ # $ & * % = + { } ¥ | ; : ' " < > / ? [ ] ^ ( )
数字だけで記述されたホスト名は指定できません。
ホスト名にマルチバイト文字を使用できます。 指定できる文字列長はUTF-8でエンコードした文字列のバイト数で15バイト以内です。
ホスト名は半角英数字と半角ハイフンだけで指定することを推奨します。

productKey
Windowsのプロダクトキーを指定します。プロダクトキーの値は＜XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX ＞の形式で指定してください。Xは1桁の半角英数字です。

macAddr
ネットワークインターフェースデバイスのMACアドレスを指定します。MACアドレスの値は＜XX:XX:XX:XX:XX:XX＞の形式で指定してください。XXは2桁の16進数です。
MACアドレスを明示的に指定する必要がない場合はautoを指定してください。

ipAddr
macAddrで指定したネットワークインターフェースデバイスに割り当てるIPv4アドレスをゼロサプレス形式で指定します。
IPアドレスを自動取得する場合はautoを指定してください。

subnet
macAddrとipAddrで指定したIPネットワークインターフェースに割り当てるサブネットマスクをゼロサプレス形式のIPv4アドレスで指定します。
ipAddrにautoを指定した場合は，subnetにもautoを指定してください。
それ以外の値が指定された場合にはその値は無視され，autoとして解釈されます。

gateway
macAddrとipAddrで指定したIPネットワークインターフェースに割り当てるデフォルトゲートウェイをゼロサプレス形式のIPv4アドレスで指定します。
IPネットワークインターフェースにデフォルトゲートウェイを設定しない場合はnoneを指定してください。
ipAddrにautoを指定した場合は，gatewayにもautoを指定してください。
それ以外の値が指定された場合にはその値は無視され，autoとして解釈されます。

metric
gatewayで指定したデフォルトゲートウェイに設定するゲートウェイメトリック値を指定します。1から9,999の範囲の整数で指定してください。
gatewayにauto，またはnoneを指定した場合は，metricにもauto，noneを指定してください。
それ以外の値が指定された場合にはその値は無視され，autoまたはnoneとして解釈されます。

dnsServer
macAddrとipAddrで指定したIPネットワークインターフェースで使用するDNSサーバのIPv4アドレスをゼロサプレス形式で指定します。
DNSサーバを自動取得する場合はautoを指定してください。

winsServer
macAddrとipAddrで指定したIPネットワークインターフェースで使用するWINSサーバのIPv4アドレスをゼロサプレス形式で指定します。
WINSサーバを自動取得する場合はautoを指定してください。

Linux用テンプレート作成時に指定するコマンドのパラメーターの詳細を次に示します。

パラメーター
説明

primaryDnsServer
プライマリDNSサーバのIPv4アドレスをゼロサプレス形式で指定します。
プライマリDNSサーバを設定しない場合はnoneを指定してください。

secondaryDnsServer1
セカンダリDNSサーバ1のIPv4アドレスをゼロサプレス形式で指定します。
セカンダリDNSサーバ1を設定しない場合はnoneを指定してください。

secondaryDnsServer2
セカンダリDNSサーバ2のIPv4アドレスをゼロサプレス形式で指定します。
セカンダリDNSサーバ2を設定しない場合はnoneを指定してください。

macAddr
ネットワークインターフェースデバイスのMACアドレスを指定します。MACアドレスの値は＜XX:XX:XX:XX:XX:XX＞の形式で指定してください。XXは2桁の16進数です。
MACアドレスを明示的に指定する必要がない場合はautoを指定してください。

ipAddr
macAddrで指定したネットワークインターフェースデバイスに割り当てるIPv4アドレスをゼロサプレス形式で指定します。
IPアドレスを自動取得する場合はautoを指定してください。

subnet
macAddrとipAddrで指定したIPネットワークインターフェースに割り当てるサブネットマスクをゼロサプレス形式のIPv4アドレスで指定します。
ipAddrに autoを指定した場合は，subnetにもautoを指定してください。
それ以外の値が指定された場合にはその値は無視され，autoとして解釈されます。

gateway
macAddrとipAddrで指定したIPネットワークインターフェースに割り当てるデフォルトゲートウェイをゼロサプレス形式のIPv4アドレスで指定します。
インターフェースにデフォルトゲートウェイを設定しない場合はnoneを指定してください。
ipAddrにautoを指定した場合は，gatewayにもautoを指定してください。
それ以外の値が指定された場合にはその値は無視され，autoとして解釈されます。

interfaceName
macAddrとipAddrで指定したIPネットワークインターフェースの，イーサネットインターフェース名を指定します。
Compute Systems Managerでは次のイーサネットインターフェース名をサポートします。
eth0, eth1, eth2, eth3, eth4, eth5, eth6
eth0は必ず指定してください。
イーサネットインターフェース名は重複して使用できません。

hostName
macAddrとipAddrで指定したIPネットワークインターフェースのホスト名を指定します。
IPネットワークインターフェースごとに個別のホスト名を指定できますが，個別のホスト名が不要な場合はeth0と同じホスト名を指定してください。
半角スペースと次の文字は使用できません 。
¥ / : , ; * ? " < > ' | [ ] @
数字だけで記述されたホスト名は指定できません。
マルチバイト文字は使用できません。
255バイト以内で指定してください。

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

作成しようとしているデプロイテンプレートのひな形となるベーステンプレートの作成
ベーステンプレートはOSごとに作成しておく必要があります。

例

DpmCreateTemplateコマンドでWindows用のデプロイテンプレートを作成する例を次に示します。

Client1>csm DpmCreateTemplate osType=Windows templateName=WindowsTemplate1225 baseTemplateName=Windows2012BaseTemplate hostName=FOO productKey=12345-12345-12345-12345-12345 macAddr=00:00:87:1A:2B:3C,00:00:87:4A:5B:6C ipAddr=172.16.0.51,192.168.0.51 subnet=255.240.0.0,255.255.255.0 gateway=172.16.0.1,none metric=20,none dnsServer=172.16.0.100,auto winsServer=auto,auto
Done.

この例では，次に示す設定内容でWindows用のデプロイテンプレートを作成します。

新規テンプレート名
WindowsTemplate1225

ベーステンプレート名
Windows2012BaseTemplate

ホスト名
FOO

Windowsプロダクトキー
12345-12345-12345-12345-12345

ネットワーク設定
複製先の管理対象リソースの2枚のネットワークインターフェースデバイスをそれぞれNIC#1，NIC#2としています。

NIC#1
MACアドレス：00:00:87:1A:2B:3C
IPアドレス：172.16.0.51 /12
デフォルトゲートウェイ：172.16.0.1
ゲートウェイメトリック：20
DNSサーバアドレス：172.16.0.100
WINSサーバアドレス：自動取得

NIC#2
MACアドレス：00:00:87:4A:5B:6C
IPアドレス：192.168.0.51 /24
デフォルトゲートウェイ：設定しない
ゲートウェイメトリック：設定しない
DNSサーバアドレス：自動取得
WINSサーバアドレス：自動取得

上記以外の設定はベーステンプレートの設定を引き継ぎます。

DpmCreateTemplateコマンドでLinux用のデプロイテンプレートを作成する例を次に示します。

Client1>csm DpmCreateTemplate osType=Linux templateName= LinuxTemplate1225 baseTemplateName=RHEL6BaseTemplate primaryDnsServer=172.16.0.101 secondaryDnsServer1=172.16.0.102 secondaryDnsServer2=none macAddr=00:00:87:1A:2B:3C,00:00:87:4A:5B:6C,00:00:87:7A:8B:9C ipAddr=172.16.0.51,192.168.0.51,auto subnet=255.240.0.0,255.255.255.0,auto gateway=172.16.0.1,192.168.0.1,auto interfaceName=eth0,eth1,eth2 hostName=FOO,BAR,BAZ
Done.

この例では，次に示す設定内容でLinux用のデプロイテンプレートを作成します。

新規テンプレート名
LinuxTemplate1225

ベーステンプレート名
RHEL6BaseTemplate

DNSサーバ
プライマリDNSサーバアドレス：172.16.0.101
セカンダリDNSサーバアドレス1：172.16.0.102
セカンダリDNSサーバアドレス2：設定しない

ネットワーク設定
複製先の管理対象リソースの3枚のネットワークインターフェースデバイスをそれぞれNIC#1，NIC#2，NIC#3としています。

NIC#1
インターフェース名：eth0
ホスト名：FOO
MACアドレス：00:00:87:1A:2B:3C
IPアドレス：172.16.0.51 /12
デフォルトゲートウェイ：172.16.0.1

NIC#2
インターフェース名：eth1
ホスト名：BAR
MACアドレス：00:00:87:4A:5B:6C
IPアドレス：192.168.0.51 /24
デフォルトゲートウェイ：192.168.0.1

NIC#3
インターフェース名：eth2
ホスト名：BAZ
MACアドレス：00:00:87:7A:8B:9C
IPアドレス：自動取得
デフォルトゲートウェイ：自動取得

上記以外の設定はベーステンプレートの設定を引き継ぎます。

戻り値

値 | 意味
0 | デプロイテンプレートの作成に成功した。
1 | デプロイテンプレートの作成に失敗した。

関連コマンド

2.36 DpmDeploy（dpmdeploy）

2.36 DpmDeploy（dpmdeploy）

指定した管理対象リソースにマスターイメージをデプロイするタスクを登録します。

タスクの登録が成功した場合，タスクIDを表示します。

構文

csm {DpmDeploy | dpmdeploy} macAddr=＜MACアドレス＞
snapshotFileName=＜スナップショットイメージファイル名＞
templateName=＜デプロイテンプレート名＞
[diskNo=＜ディスク番号＞] [partitionNo=＜パーティション番号＞]
[allowForcePowerOff={yes | no}]
[schedule={Now | Later date="＜YYYY/MM/DD HH:MM:SS＞"}]
[notification={send | not_send | send_only_failed}]

パラメーター

パラメーター
説明

macAddr
マスターイメージをデプロイする管理対象リソースのMACアドレスを指定します。MACアドレスの値は＜XX:XX:XX:XX:XX:XX＞の形式で指定する必要があります。XXは2桁の16進数です。

snapshotFileName
管理サーバに保存されているスナップショットイメージファイル名を指定します。拡張子「.lbr」も含めた128バイト以内の絶対パスを指定してください。
ドライブ文字の「:」を除き，次の文字は使用できません。
/ * ? < > " | : ;

templateName
管理サーバに保存されているデプロイテンプレート名を指定します。
次に示す文字が使用できます。

半角英数字：A～Z a～z 0～9

半角記号： - _

半角スペース

マルチバイト文字（UTF-8）

数字と半角スペースだけで記述されたデプロイテンプレート名は指定できません。
指定できる文字列長はUTF-8でエンコードした文字列のバイト数で128バイト以内です。

diskNo
デプロイするディスク番号を指定します。1から1,000の範囲の整数で指定してください。
デフォルトではスナップショット取得時の指定を自動的に引き継ぎます。

partitionNo
デプロイするパーティション番号を指定します。1から1,000の範囲の整数で指定してください。
デフォルトではスナップショット取得時の指定を自動的に引き継ぎます。

allowForcePowerOff
マスターイメージをデプロイする管理対象リソースの電源状態がONだった場合に，管理対象リソースの電源を強制的にOFFにするかどうかを指定します。

yes：許可する（電源を強制的にOFFにする）

no：許可しない（電源を強制的にOFFにしない）

デフォルトの値はnoです。

schedule
デプロイを開始するスケジュールを指定します。

Now：即時開始

Later：dateで指定した日時に開始

Laterを指定する場合は，dateも合わせて指定してください。
デフォルトの値はNow です。

date
デプロイを開始する日付と時刻を，YYYY/MM/DD HH:MM:SSの形式で指定します。この値は，「""」で囲む必要があります。
scheduleにLaterを指定する場合，dateは必須です。

notification
Eメール通知の方法を指定します。

send：Eメール通知あり

not_send：Eメール通知なし

send_only_failed：タスク失敗時だけEメール通知あり

デフォルトの値はnot_sendです。

事前に確認しておく情報

複製元と複製先の管理対象リソースのモデルおよびハードウェア構成が同じであること

複製先の管理対象リソースのMACアドレス
管理対象リソースをデプロイメントマネージャーに追加した際に検出したMACアドレスを確認してください。

複製先の管理対象リソースのディスク構成
OS上で表示されるディスク番号やパーティション番号と，デプロイメントマネージャーが認識する番号が異なる場合があります。事前にデプロイメントマネージャーが認識する番号を確認することを推奨します。

MACアドレスは［デプロイメントリソース］画面の一覧を，ディスク構成は操作する管理対象リソースのディスク構成情報を，それぞれGUIで参照して確認してください。

事前に完了しておく操作

管理サーバの起動

loginコマンドによる管理サーバとのセッションの開始

複製先の管理対象リソースのデプロイメントマネージャーへの追加

複製元の管理対象リソースのスナップショット取得
複製元の管理対象リソースのスナップショットをあらかじめ作成しておく必要があります。

複製先の管理対象リソースのデプロイテンプレートの作成
複製先の管理対象リソースにマスターイメージをデプロイするためのデプロイテンプレートをあらかじめ作成しておく必要があります。

管理対象リソースをデプロイメントマネージャーに追加する手順については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Managerユーザーズガイド」を参照してください。

例

DpmSnapshotコマンドの例に従って取得したスナップショットイメージファイルにデプロイテンプレートを設定してマスターイメージをデプロイするタスクを登録する例を示します。

Client1>csm DpmDeploy macAddr=00:00:87:1A:2B:3C snapshotFileName=E:¥csm-cli¥SN-2014-12-25.lbr templateName=WindowsTemplate1225 allowForcePowerOff=yes schedule=Now notification=send
400000000005000

この例では，次に示す設定内容でマスターイメージをデプロイするタスクを登録します。

マスターイメージをデプロイする管理対象リソース（MACアドレス）
00:00:87:1A:2B:3C

スナップショットイメージファイル名
E:¥csm-cli¥SN-2014-12-25.lbr

デプロイテンプレート名
WindowsTemplate1225

デプロイ対象のディスク
ディスク1の全セクター（省略時のデフォルト値）

強制電源OFF
許可する

デプロイを実行する日時
即時開始

Eメール通知
タスクの実行結果に関係なく常に通知する

戻り値

値 | 意味
0 | タスクの登録に成功した。
1 | タスクの登録に失敗した。

注意事項

DpmDeployコマンドを実行すると，マスターイメージをデプロイする管理対象リソースのデプロイプロファイルの内容をコマンドで指定した内容で上書きします。コマンドの実行後，GUIで表示するとコマンドで指定した内容が反映されます。

デプロイに使用できるスナップショットイメージファイルは，デプロイメントマネージャーが管理しているスナップショットイメージファイルに限ります。管理サーバのファイルシステム上にあっても，デプロイメントマネージャーが管理していないイメージファイルは使用できません。別の管理サーバで保存したスナップショットイメージファイルを使用する場合などは，そのスナップショットイメージファイルをデプロイメントマネージャーにインポートしてください。
イメージファイルのインポート方法については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Manager ユーザーズガイド」を参照してください。

関連コマンド

2.34 DpmSnapshot（dpmsnapshot）

2.35 DpmCreateTemplate（dpmcreatetemplate）

3. トラブルシューティング

この章では，Compute Systems ManagerのCLIのトラブルシューティング情報について説明します。

この章の構成

3.1 JREのトラブルシューティング

3.1 JREのトラブルシューティング

インストールされているJREのバージョンが6より前の場合，管理クライアントでCLIコマンドを実行すると，次のエラーが出力されます。

Exception in thread "main"
java.lang.UnsupportedClassVersionError:Bad version number in .class file
at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:621)
at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:124)
at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:260)
at java.net.URLClassLoader.access$100(URLClassLoader.java:56)
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:195)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:188)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:307)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:268)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:252)
at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:320)

この問題を解決するには，次の手順に従ってください。

CLIコマンドを実行する管理クライアントのマシンに，必要なバージョンのJREがインストールされていることを確認します。

HCSM_CLI_JRE_PATH環境変数に，手順1で確認した，JREがインストールされているパスを指定します。

付録A. 取得系コマンドの出力形式

ここでは，情報を取得するためのコマンドの出力形式について説明します。

この付録の構成

A.1 -formatオプションを指定した場合の出力形式

A.2 -countオプションを指定した場合の出力形式

A.3 -describeオプションを指定した場合の出力形式

A.1 -formatオプションを指定した場合の出力形式

Getで始まる取得系のコマンドは，-formatオプションの指定によって，次のどれかの形式で結果が出力されます。

タブ区切りテキスト（-formatオプションを指定しなかった場合）

CSV（-format csvオプションを指定した場合）

ヘッダーなしCSV（-format csv-no-headerオプションを指定した場合）

XML（-format xmlオプションを指定した場合）

各形式の説明と，コマンド実行結果の出力例を次に示します。

タブ区切りテキスト出力形式

＜大項目名＞ Instance
　＜小項目名#1＞: ＜小項目#1の値＞
　＜小項目名#2＞: ＜小項目#2の値＞
　　・・・
＜大項目名＞ Instance
　＜小項目名#1＞: ＜小項目#1の値＞
　＜小項目名#2＞: ＜小項目#2の値＞
　　・・・

タブ区切りテキスト出力例（GetHostコマンドの場合）

Host Instance
 hostName: HostSystem1
 osName: Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise
 manufacturer: Hitachi
 ipAddress: 172.17.79.48
 productName: ComputeBlade 520HB1
 hostStatus: Running
 serialNumber: JPA308GF71
 lastRefreshed: 2013-10-22 12:05:01
 error: 46
 warning: 38
 information: 28
Host Instance
 hostName: HostSystem2
 osName: Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise
 manufacturer: Hitachi
 ipAddress: 172.17.79.49
・・・

CSV出力形式

＜小項目名#1＞,＜小項目名#2＞,・・・
＜小項目#1の値＞,＜小項目#2の値＞・・・
＜小項目#1の値＞,＜小項目#2の値＞・・・
・・・

CSV出力例（GetHostMemoryコマンドの場合）

hostName,totalSizeInMB,maxPageFileSizeInMB
HostSystem1,16258.9,16258.0
HostSystem2,8000.9,8000.0

ヘッダーなしCSV出力形式

＜小項目#1の値＞,＜小項目#2の値＞・・・
＜小項目#1の値＞,＜小項目#2の値＞・・・
・・・

ヘッダーなしCSV出力例（GetHostMemoryコマンドの場合）

HostSystem1,16258.9,16258.0
HostSystem2,8000.9,8000.0

XML出力形式

<result>
 <大項目名>
　　<小項目名#1>小項目#1の値</小項目名#1>
　　<小項目名#2>小項目#2の値</小項目名#2>
　　・・・
 </大項目名>
 <大項目名>
　　<小項目名#1>小項目#1の値</小項目名#1>
　　<小項目名#2>小項目#2の値</小項目名#2>
　　・・・
 </大項目名>
 ・・・
</result>

XML出力例（GetHostコマンドの場合）

<?xml version="1.0" encoding="MS932"?>
<result>
 <Host>
   <hostName>HostSystem1</hostName>
   <osName>Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise</osName>
   <manufacturer>Hitachi</manufacturer>
   <ipAddress>172.17.79.48</ipAddress>
   <productName>ComputeBlade 520HB1</productName>
   <hostStatus>Running</hostStatus>
   <serialNumber>JPA308GF71</serialNumber>
   <lastRefreshed>2013-10-22 13:15:17</lastRefreshed>
   <error>46</error>
   <warning>38</warning>
   <information>28</information>
 </Host>
 <Host>
   <hostName>HostSystem2</hostName>
   <osName>Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise</osName>
   <manufacturer>Hitachi</manufacturer>
   <ipAddress>172.17.79.49</ipAddress>
   ・・・
 </Host>
　・・・
</result>

関連コマンド

2.8 GetAlerts（getalerts）

2.9 GetHost（gethost）

2.10 GetHostAlert（gethostalert）

2.11 GetHostCPU （getcpu）

2.12 GetHostFCNetwork（getfc）

2.13 GetHostFileSystem（getfilesystem）

2.14 GetHostIPNetwork（getip）

2.15 GetHostMemory（getmemory）

2.16 GetHostOs （getos）

2.17 GetHostPCI（getpci）

2.18 GetHostRemoteManagement（getrmtmgmt）

2.19 GetBlade（getblade）

2.20 GetChassis（getchassis）

2.21 GetTaskInfo（gettaskinfo）

関連項目

A.2 -countオプションを指定した場合の出力形式

A.3 -describeオプションを指定した場合の出力形式

A.2 -countオプションを指定した場合の出力形式

-countオプションを指定した場合，-formatオプションの指定に沿った形式で出力されます。

-countオプションを指定した場合の各形式の説明と，コマンド実行結果の出力例を次に示します。

タブ区切りテキスト出力形式

＜リソースの数＞

タブ区切りテキスト出力例（GetHostコマンドでホストが2個ある場合）

2

CSV出力形式

count
リソースの数

CSV出力例（GetHostMemoryコマンドの場合）

count
2

ヘッダーなしCSV出力形式

リソースの数

ヘッダーなしCSV出力例（GetHostMemoryコマンドでホストが2個ある場合）

2

XML出力形式

<result>
 <count>リソースの数</count>
</result>

XML出力例（GetHostコマンドで2個のリソースがある場合）

<?xml version="1.0" encoding="MS932"?>
<result>
 <count>2</count>
</result>

関連項目

A.1 -formatオプションを指定した場合の出力形式

A.3 -describeオプションを指定した場合の出力形式

A.3 -describeオプションを指定した場合の出力形式

-describeオプションを指定した場合，-formatオプションの指定に沿った形式で出力されます。

-describeオプションを指定した場合の各形式の説明と，コマンド実行結果の出力例を次に示します。

タブ区切りテキスト出力形式

＜小項目名#1＞: ＜小項目#1の説明＞
＜小項目名#2＞: ＜小項目#2の説明＞
　・・・

タブ区切りテキスト出力例（GetHostコマンドの場合）

hostName                   : Host name is displayed.
osName                     : OS name is displayed.
manufacturer               : Manufacturer name of host machine is displayed.
ipAddress                  : Internet Protocol Address of host machine.
productName                : Product name of host machine is displayed.
hostStatus                 : Current Status of the host machine is displayed.
serialNumber               : Serial number of host machine is displayed.
lastRefreshed              : Last updated date and time of host is displayed.
error                      : Total number of Error Alerts generated.
warning                    : Total number of Warning Alerts generated.
information                : Total number of Information Alerts generated.

CSV出力形式

columnname,description
"＜小項目名#1の値＞","＜小項目#2の説明＞"
"＜小項目名#2の値＞","＜小項目#2の説明＞"
・・・

CSV出力例（GetHostMemoryコマンドの場合）

columnname,description
"hostName","Host name is displayed."
"totalSizeInMB","Total capacity of Memory available."
"maxPageFileSizeInMB","Capacity of physical memory and the swap file."

ヘッダーなしCSV出力形式

"＜小項目名#1の値＞","＜小項目#2の説明＞"
"＜小項目名#2の値＞","＜小項目#2の説明＞"
・・・

ヘッダーなしCSV出力例（GetHostMemoryコマンドでホストが2個ある場合）

"hostName","Host name is displayed."
"totalSizeInMB","Total capacity of Memory available."
"maxPageFileSizeInMB","Capacity of physical memory and the swap file."

XML出力形式

<descriptions>
 <column>
  <name>小項目名#1</name>
  <description>小項目#1の説明</description>
 </column>
 <column>
  <name>小項目名#2</name>
  <description>小項目#2の説明</description>
 </column>
 <column>
 ・・・
</descriptions>

XML出力例（GetHostコマンドの場合）

<?xml version="1.0" encoding="MS932"?>
<descriptions>
 <column>
   <name>hostName</name>
   <description>Host name is displayed.</description>
 </column>
 <column>
   <name>osName</name>
   <description>OS name is displayed.</description>
 </column>
 <column>
   <name>manufacturer</name>
   <description>Manufacturer name of host machine is displayed.</description>
 </column>
 <column>
　・・・
</descriptions>

関連項目

A.1 -formatオプションを指定した場合の出力形式

A.2 -countオプションを指定した場合の出力形式

付録B. このマニュアルの参考情報

ここでは，このマニュアルを読むに当たっての参考情報について説明します。

この付録の構成

B.1 関連マニュアル

B.2 このマニュアルでの表記

B.3 英略語

B.4 KB（キロバイト）などの単位表記について

B.5 ディレクトリとフォルダの表記について

B.1 関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

Hitachi Command Suite Compute Systems Manager ユーザーズガイド（3021-9-096）

Hitachi Command Suite Compute Systems Manager 導入・設定ガイド（3021-9-097）

Hitachi Command Suite Compute Systems Manager メッセージ（3021-9-100）

Hitachi Command Suite メッセージ（3021-9-011）

B.2 このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，製品名を次のように表記しています。

表記
製品名

JRE
Java Runtime Environment

Linux
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Oracle Enterprise Linux®

Oracle Linux®

Red Hat Enterprise Linux®

SUSE Linux® Enterprise Server

B.3 英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語 | 英字での表記
BMC | Baseboard Management Controller
CLI | Command Line Interface
CSV | Comma-Separated Values
DNS | Domain Name System
EFI | Extensible Firmware Interface
FC | Fibre Channel
GUI | Graphical User Interface
HVM | Hitachi Virtualization Manager
MAC | Media Access Control
NIC | Network Interface Card
SMT | Simultaneous Multithreading
SNMP | Simple Network Management Protocol
SSL | Secure Sockets Layer
UTF | UCS Transformation Format
UUID | Universally Unique Identifier
WINS | Windows Internet Name Service
XML | eXtensible Markup Language

B.4 KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

B.5 ディレクトリとフォルダの表記について

このマニュアルでは，LinuxのディレクトリとWindowsのフォルダを総称して「ディレクトリ」と表記しています。Windows環境では，「ディレクトリ」を「フォルダ」に置き換えてお読みください。

索引

[C][D][F][G][H][J][L][N][O][P][R][S][U]
[あ][い][か][こ][し][せ][た][て][と][ふ][へ][め][り][ろ]

(C)

CLI

インストールする（Linux）

インストールする（Windows）

概要

環境変数

環境変数（Windows）

環境変数（Linux）

トラブルシューティング

ヘルプを取得する

ログアウトする

ログインする

CLIコマンド

コマンド一覧

実行書式

CLIコマンド

CLIコマンド

ロール

configureコマンド

CPUの詳細情報

CSMHOME

(D)

DpmBackupコマンド

dpmbackupコマンド

DpmCreateTemplateコマンド

dpmcreatetemplateコマンド

DpmDeleteImageFileコマンド

dpmdeleteimagefileコマンド

DpmDeployコマンド

dpmdeployコマンド

DpmRestoreコマンド

dpmrestoreコマンド

DpmSnapshotコマンド

dpmsnapshotコマンド

(F)

FCアダプターの詳細情報

(G)

GetAlertsコマンド

getalertsコマンド

GetBladeコマンド

getbladeコマンド

GetChassisコマンド

getchassisコマンド

getcpuコマンド

getfcコマンド

getfilesystemコマンド

GetHostAlertコマンド

gethostalertコマンド

GetHostCPUコマンド

GetHostFCNetworkコマンド

GetHostFileSystemコマンド

GetHostIPNetworkコマンド

GetHostMemoryコマンド

GetHostOsコマンド

GetHostPCIコマンド

GetHostRemoteManagementコマンド

GetHostコマンド

gethostコマンド

getipコマンド

getmemoryコマンド

getosコマンド

getpciコマンド

getrmtmgmtコマンド

GetTaskInfoコマンド

gettaskinfoコマンド

(H)

HCSM_CLI_JRE_PATH

helpコマンド

HOME

(J)

JRE

ダウンロードする（Linux）

ダウンロードする（Windows）

トラブルシューティング

(L)

LANの詳細情報

loginコマンド

logoutコマンド

(N)

N+Mコールドスタンバイ

現用ブレードから予備ブレードに切り替える

予備ブレードから現用ブレードに切り戻す

予備ブレードから現用ブレードに変更する

NpmFailbackコマンド

npmfailbackコマンド

NpmFailoverコマンド

npmfailoverコマンド

NpmReassignコマンド

npmreassignコマンド

(O)

OS情報

(P)

PCIデバイスの詳細情報

pingコマンド

PowerOFFServerコマンド

poweroffserverコマンド

PowerOFFコマンド

poweroffコマンド

PowerONServerコマンド

poweronserverコマンド

PowerONコマンド

poweronコマンド

(R)

RebootOSコマンド

rebootosコマンド

(S)

ShutdownOSコマンド

shutdownosコマンド

(U)

USERPROFILE

(あ)

アラート

解決（Resolved）

情報取得

情報取得

対策中（In progress）

未対処（Unconfirmed）

(い)

インストールする

CLI（Linux）

CLI（Windows）

(か)

概要

CLI

環境変数

CSMHOME

HCSM_CLI_JRE_PATH

HOME

USERPROFILE

管理クライアント

管理サーバ

管理サーバ

設定する

通信状態をテストする

管理対象ホスト

管理対象ホスト

CPUの詳細情報

FCアダプターの詳細情報

LANの詳細情報

OS情報

アラート情報

アラート情報

サマリー情報

シャットダウンする

タスクの情報

デバイス情報

電源をOFFにする

電源をONにする

ファイルシステムの詳細情報

メモリーの詳細情報

PCIデバイスの詳細情報

リブートする

(こ)

コマンド一覧

(し)

システム構成

シャーシ

サマリー情報

シャットダウンする

管理対象ホスト

取得系コマンドの出力形式

(せ)

設定する

管理サーバ

(た)

ダウンロードする

JRE（Linux）

JRE（Windows）

タスクの情報

(て)

デバイス情報

デプロイメントマネージャー

イメージファイルを削除する

スナップショットを取得する

ディスクをバックアップする

ディスクをリストアする

デプロイテンプレートを作成する

マスターイメージをデプロイする

電源をOFFにする

管理対象ホスト

ブレード

電源をONにする

管理対象ホスト

ブレード

(と)

トラブルシューティング

JRE

(ふ)

ファイルシステムの詳細情報

ブレード

サマリー情報

詳細情報

電源をOFFにする

電源をONにする

(へ)

ヘルプを取得する

(め)

メモリーの詳細情報

(り)

リブートする

管理対象ホスト

(ろ)

ロール

ログアウトする

CLI

ログインする

CLI