Hitachi Command Suite

Compute Systems Manager Software
導入・設定ガイド（Web Version）

3021-9-001

目次

前書き

はじめに

対象読者

マニュアルの構成

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルで使用している記号

1. Compute Systems Managerの概要

1.1 Compute Systems Managerの概要

1.1.1 Compute Systems Managerとは

1.1.2 Compute Systems Managerの管理対象

1.2 システム構成

1.2.1 システムの構成要素

1.2.2 基本的なシステム構成

1.2.3 ネットワーク構成

1.2.4 クラスタ運用時のシステム構成

1.3 関連製品

1.4 作業フローの全体像

1.5 導入の作業フロー

1.5.1 Compute Systems Managerをインストールする作業フロー

1.5.2 新規インストール後に初期設定する作業フロー

1.5.3 管理対象ホストを設定する作業フロー

1.5.4 外部認証サーバと連携する作業フロー

1.6 通信セキュリティを設定するワークフロー

1.6.1 管理クライアントとの通信のセキュリティを設定する作業フロー

1.6.2 SMTPサーバとの通信のセキュリティを設定する作業フロー

1.6.3 LDAPディレクトリサーバとの通信のセキュリティを設定する作業フロー

1.6.4 管理対象との通信のセキュリティを設定する作業フロー

1.7 運用の作業フロー

1.7.1 管理サーバの環境を移行する作業フロー

1.7.2 ネットワーク構成を変更する作業フロー

1.7.3 データベースをバックアップする作業フロー

1.7.4 データベースをリストアする作業フロー

1.7.5 トラブルシュート時の作業フロー

1.8 クラスタ環境で運用するための作業フロー

1.9 デプロイメントマネージャーを運用するための環境を設定する作業フロー

2. インストールとアンインストール

2.1 インストール環境の確認

2.1.1 インストール環境の確認とは

2.1.2 システム要件を確認する

2.1.3 ポート番号が競合していないことを確認する

2.1.4 管理サーバの時刻を調整する

2.2 インストール時の入力項目の検討

2.2.1 インストール時の入力項目の検討とは

2.2.2 パスの指定規則

2.2.3 インストールに使用するフォルダの内容を確認する

2.2.4 管理サーバの情報を確認する

2.3 インストール

2.3.1 インストールとは

2.3.2 単体インストールメディアからインストールする

2.3.3 統合インストールメディアからインストールする

2.4 新規インストール後に必要な作業

2.4.1 新規インストール後に必要な作業とは

2.4.2 管理サーバにアクセスできるか確認する

2.4.3 プラグインライセンスを登録する

2.4.4 Systemアカウントのパスワードを変更する

2.4.5 Systemアカウントにメールアドレスを設定する

2.4.6 サーバ管理者のアカウントを登録する

2.4.7 Eメール通知を設定する

2.4.8 Eメールで通知するアラートレベルを設定する

2.4.9 管理対象リソースを登録する

2.4.10 初期設定作業を完了する

2.5 アンインストール

2.5.1 アンインストールとは

2.5.2 アンインストールするための確認事項

2.5.3 アンインストールする

3. システムの環境設定

3.1 SNMPトラップの設定

3.1.1 SNMPトラップの設定とは

3.1.2 MIBファイルを登録する

3.1.3 インバンドSNMPトラップの監視とは

3.1.4 インバンドSNMPトラップを監視する

3.2 ユーザーアカウントのポリシーの設定

3.2.1 ユーザーアカウントのポリシーの設定とは

3.2.2 Systemアカウントをロックの対象にする

3.2.3 アカウントのロックを解除する

3.3 JP1/IMでのアラート監視設定

3.3.1 JP1/IMでのアラート監視とは

3.3.2 JP1/IMでアラート監視できるよう設定する

3.4 管理サーバの設定変更

3.4.1 ポート番号の変更

3.4.2 管理サーバのホスト名またはIPアドレスの変更

3.4.3 Compute Systems ManagerのURLの変更

3.4.4 JDKを変更する

3.4.5 管理サーバの時刻設定の更新

3.4.6 アラート発生時に実行するコマンドのタイムアウト時間を変更する

3.4.7 管理クライアントに表示される温度の単位を設定する

3.4.8 管理サーバのWindowsファイアウォールにHitachi Command Suite共通コンポーネントのサービスを設定する

3.5 .NET Frameworkをインストールする（LPARをマイグレーションする場合）

4. 管理対象の設定

4.1 管理対象ホストの設定

4.1.1 WoLを有効にする

4.1.2 BMC監視を有効にする

4.2 管理対象サーバの設定

4.2.1 日立製のブレードサーバを管理対象にするための確認事項

4.2.2 日立製のラックマウントサーバを管理対象にするための確認事項

4.3 管理対象ホストの設定（Windowsホスト）

4.3.1 ホストを管理対象にするための確認事項（Windowsホスト）

4.3.2 Windowsファイアウォールを設定する（Windows Server 2003ホスト）

4.3.3 Windowsファイアウォールを設定する（Windows Server 2008またはWindows Server 2012ホスト）

4.3.4 DCOMを有効にする（Windowsホスト）

4.3.5 UACを使用したリモート接続を設定する（Windows Server 2008またはWindows Server 2012ホスト）

4.3.6 fcinfoツールをインストールする（Windows Server 2003ホスト）

4.3.7 SNMPトラップを設定する（Windowsホスト）

4.4 管理対象ホストの設定（Linuxホスト）

4.4.1 ホストを管理対象にするための確認事項（Linuxホスト）

4.4.2 OSのファイルおよびディレクトリ構成の確認項目（Linuxホスト）

4.4.3 Compute Systems Managerで使用するアカウントを設定する（Linuxホスト）

4.4.4 IP接続を許可する（Linuxホスト）

4.4.5 管理対象ホストへのログインの許可とは

4.4.6 rootユーザーでのログインを許可する（Linuxホスト）

4.4.7 一般ユーザーでログインし，suコマンドを利用することを許可する（Linuxホスト）

4.4.8 一般ユーザーでログインし，sudoコマンドを利用することを許可する（Linuxホスト）

4.4.9 SNMPトラップを設定する（Linuxホスト）

4.5 移行する管理対象ホストを探索するための設定を変更する

4.6 シャーシのマネジメントモジュールのIPアドレスを変更する

5. セキュリティ設定

5.1 セキュリティの設定とは

5.2 管理クライアントとの通信のセキュリティ設定

5.3 SMTPサーバとの通信のセキュリティ設定

5.4 管理対象サーバとの通信のセキュリティ設定

5.5 LDAPディレクトリサーバとの通信のセキュリティ設定とは

5.6 管理クライアントからの接続を制限する設定

5.6.1 管理クライアントからの接続の制限とは

5.6.2 管理クライアントの接続を制限する

6. 外部認証サーバとの連携

6.1 外部認証サーバとの連携の概要

6.1.1 外部認証サーバとの連携とは

6.1.2 外部認可サーバとの連携とは

6.2 LDAPディレクトリサーバの構造モデル

6.3 LDAPディレクトリサーバで認証する場合に必要な設定

6.4 LDAPディレクトリサーバとの接続

6.5 Kerberosサーバとの接続

6.6 LDAPディレクトリサーバと接続するための設定項目

6.7 Kerberosサーバと接続するための設定項目

6.8 外部認証サーバと接続するためのコマンド

6.9 情報検索用のユーザーアカウントを使用してLDAPディレクトリサーバに接続する

6.10 LDAPディレクトリサーバの証明書のインポート

7. デプロイメントマネージャーの環境設定

7.1 デプロイメントマネージャーの環境設定とは

7.2 デプロイメントマネージャーをインストールするための前提条件

7.3 Windows Installerをインストールする（Windows Server 2008の場合）

7.4 IISをインストールする

7.5 .NET Frameworkをインストールする（デプロイメントマネージャーを使用する場合）

7.6 デプロイメントマネージャーをインストールする

7.7 使用する.NET Frameworkのバージョンを設定する

7.8 デプロイメントマネージャーを運用するための前提条件

7.9 管理対象リソースのブートの設定を変更する

7.10 デプロイメントマネージャーが使用するポート番号を変更する

7.11 ポート変更時に編集するデプロイメントマネージャーのプロパティ

8. システムの運用

8.1 Compute Systems Managerの起動と停止

8.1.1 Compute Systems Managerの起動と停止とは

8.1.2 Compute Systems Managerを起動する

8.1.3 Compute Systems Managerを停止する

8.1.4 Compute Systems Managerのサービス

8.1.5 Compute Systems Managerの稼働状況を確認する

8.2 データベースの管理

8.2.1 データベースの管理とは

8.2.2 データベースをバックアップするための確認事項

8.2.3 データベースをバックアップする

8.2.4 データベースをリストアするための確認事項

8.2.5 データベースをリストアする

8.2.6 データベースを移行するための確認事項

8.2.7 移行元サーバからデータベースをエクスポートする

8.2.8 移行先サーバにデータベースをインポートする

9. クラスタを使用するための環境設定と運用

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.2 クラスタを運用するために使用するCompute Systems Managerのサービス

9.3 クラスタ運用を開始する前の確認事項

9.3.1 クラスタ運用を開始する環境設定手順の確認

9.3.2 クラスタ環境で運用する管理サーバの空き容量の確認

9.3.3 クラスタ管理アプリケーションを使用して設定する前の確認

9.4 クラスタ環境での新規インストール

9.4.1 実行系ノードで新規インストールする

9.4.2 待機系ノードで新規インストールする

9.5 クラスタ環境でのアップグレードまたは上書きインストール

9.5.1 実行系ノードでアップグレードまたは上書きインストールする

9.5.2 待機系ノードでアップグレードまたは上書きインストールする

9.6 クラスタ環境に移行する

9.7 新規インストールまたはクラスタ環境に移行した後の環境設定

9.7.1 クラスタ環境で同期が必要な設定

9.7.2 Microsoft Cluster Serviceでクラスタ環境を設定する

9.7.3 Windows Server Failover Clusteringでクラスタ環境を設定する

9.7.4 Microsoft Cluster Serviceでデプロイメントマネージャーを使用する場合のクラスタ環境を設定する

9.7.5 Windows Server Failover Clusteringでデプロイメントマネージャーを使用する場合のクラスタ環境を設定する

9.8 クラスタ環境でのCompute Systems Managerの起動と停止

9.8.1 クラスタ管理アプリケーションでCompute Systems Managerのサービスをオンラインにする

9.8.2 クラスタ管理アプリケーションでCompute Systems Managerのサービスをオフラインにする

9.8.3 Compute Systems Managerのクラスタ運用を一時停止する

9.8.4 Compute Systems Managerのクラスタ運用を再開する

9.9 クラスタ環境でのデータベースの管理

9.9.1 クラスタ環境でデータベースをバックアップする

9.9.2 クラスタ環境でデータベースをリストアする

9.9.3 クラスタ環境でデータベースをエクスポートする

9.9.4 クラスタ環境でデータベースをインポートする

9.9.5 データベースを移行するコマンド（hcmdsdbclustersetup）の書式

9.10 クラスタ環境からデプロイメントマネージャーをアンインストールする

9.11 クラスタ環境からCompute Systems Managerをアンインストールする

10. トラブルシューティング

10.1 トラブルシューティングについて

10.2 トラブルシューティング事例

10.2.1 トラブルシューティング事例（ログイン画面が表示されない）

10.2.2 トラブルシューティング事例（Compute Systems Managerが起動しない）

10.2.3 トラブルシューティング事例（データベースをリストアできない）

10.2.4 トラブルシューティング事例（クラスタ環境でデータベースをリストアできない）

10.3 保守情報の採取

10.3.1 保守情報の採取とは

10.3.2 管理サーバの保守情報を採取する（hcmdsgetlogs）

10.3.3 Java VMのスレッドダンプを採取する

10.3.4 管理対象ホストの保守情報を採取する（Windowsの場合）

10.3.5 管理対象ホストの保守情報を採取する（Linuxの場合）

10.4 監査ログの確認

10.4.1 監査ログとは

10.4.2 監査ログの環境設定ファイルを設定する

10.4.3 監査ログを確認する

10.4.4 監査ログの種別

10.4.5 監査ログのメッセージ部の出力形式

10.4.6 タスクの操作で出力される情報

10.4.7 リクエスト受理時またはレスポンス送信時に出力される情報

10.4.8 リクエスト受理時に監査ログの詳細メッセージに出力される情報

10.5 ログの設定

10.5.1 ログの設定とは

10.5.2 Compute Systems Managerのログの設定を変更する

10.5.3 統合ログの設定を変更する

付録A. ポートの設定

A.1 Compute Systems Managerサーバで使用されるポート

A.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントで使用されるポート

A.3 デプロイメントマネージャーで使用されるポート

付録B. プロパティ

B.1 Compute Systems Managerサーバのプロパティ

B.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

B.3 デプロイメントマネージャーで使用されるポートに関するプロパティ（Port.ini）

付録C. Compute Systems Managerが発行するJP1イベント

C.1 Compute Systems Managerが発行するJP1イベントの属性

C.2 事象種別ごとのJP1イベント拡張属性

付録D. このマニュアルの参考情報

D.1 関連マニュアル

D.2 このマニュアルでの表記

D.3 英略語

D.4 KB（キロバイト）などの単位表記について

用語解説

索引

All Rights Reserved. Copyright© 2013, Hitachi, Ltd.

前書き

対象製品

Hitachi Compute Systems Manager 7.6.0

適用OSの詳細については「ソフトウェア添付資料」でご確認ください。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

Active Directoryは，米国Microsoft Corporationの，米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Kerberosは，マサチューセッツ工科大学（MIT：Massachusetts Institute of Technology）で開発されたネットワーク認証のプロトコルの名称です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft .NET は，お客様，情報，システムおよびデバイスを繋ぐソフトウェアです。

MicrosoftおよびHyper-Vは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびSQL Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

RSAおよびBSAFEは，米国EMC コーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

SUSEは日本におけるNovell, Inc.の商標です。

VMware，VMware vSphere ESXは，米国およびその他の地域における VMware, Inc. の登録商標または商標です。

VMware，VMware vSphere ESXiは，米国およびその他の地域における VMware, Inc. の登録商標または商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

Hitachi Compute Systems Managerには，日本電気株式会社が著作権を有している部分が含まれています。

Hitachi Compute Systems Managerは，米国EMC コーポレーションのRSA BSAFE®ソフトウェアを搭載しています。

This product includes software developed by Ben Laurie for use in the Apache-SSL HTTP server project.

Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).

Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/.

This product includes software developed by Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com> for use in the mod_ssl project (http://www.modssl.org/).

This product includes software developed by Daisuke Okajima and Kohsuke Kawaguchi (http://relaxngcc.sf.net/).

This product includes software developed by the Java Apache Project for use in the Apache JServ servlet engine project (http://java.apache.org/).

This product includes software developed by Andy Clark.

発行

2013年 10月 3021-9-001

著作権

All Rights Reserved. Copyright© 2013, Hitachi, Ltd.

はじめに

このマニュアルはHitachi Compute Systems Managerのインストール方法および基本的な環境設定方法，ならびにシステム構成およびトラブルシューティングについて説明したものです。

以降，このマニュアルでは，Hitachi Compute Systems ManagerをCompute Systems Managerと呼びます。

はじめにの構成

対象読者

マニュアルの構成

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルで使用している記号

対象読者

このマニュアルは，Compute Systems Managerを使用したサーバ管理システムを構築するシステム管理者の方を対象としています。次のことについて理解していることを前提としています。

前提OSに関する基本的な知識

TCP/IPネットワークについての基本的な知識

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章と付録から構成されています。

1. Compute Systems Managerの概要

基本的なシステム構成，作業フローなど，Compute Systems Managerの概要について説明しています。

2. インストールとアンインストール

Compute Systems Managerのインストール時の前提条件，インストールの手順，新規インストール時の環境設定，およびアンインストール手順について説明しています。

3. システムの環境設定

SNMPトラップ，ユーザーアカウントの設定など，管理サーバの環境設定について説明しています。

4. 管理対象の設定

Compute Systems Managerの管理対象を設定するための前提条件および手順について説明しています。

5. セキュリティ設定

SSL通信などセキュリティ設定について説明しています。

6. 外部認証サーバとの連携

外部認証サーバと連携して認証する方法について説明しています。

7. デプロイメントマネージャーの環境設定

デプロイメントマネージャーを使用するための環境設定として，前提ソフトウェアおよびデプロイメントマネージャーのインストール，デプロイメントマネージャーで使用されるポート，および管理対象リソースの設定などについて説明しています。

8. システムの運用

Compute Systems Managerの起動と停止，データベースの管理など，管理サーバの運用について説明しています。

9. クラスタを使用するための環境設定と運用

クラスタを使用して運用するためのCompute Systems Managerのインストールと環境設定，起動と停止，データベースの管理などについて説明しています。

10. トラブルシューティング

Compute Systems Manager運用中に障害が発生した場合に必要となる保守情報の採取方法，ログの設定について説明しています。

付録A. ポートの設定

Compute Systems Managerで使用されるポートについて説明しています。

付録B. プロパティ

Compute Systems Managerのプロパティについて説明しています。

付録C. Compute Systems Managerが発行するJP1イベント

Compute Systems Managerで発行されるJP1イベントの内容について説明しています。

付録D. このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報について説明しています。

用語解説

Compute Systems Managerを使用するために理解しておきたい用語の意味について解説しています。

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記
製品名

.NET Framework
Microsoft® .NET Framework

Hyper-V
Microsoft® Hyper-V®

IIS
Internet Information Services

Internet Explorer
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Microsoft® Internet Explorer®

Windows® Internet Explorer®

Microsoft Cluster Service
Microsoft® Cluster Service

SQL Server
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Microsoft® SQL Server 2005

Microsoft® SQL Server 2008

Microsoft® SQL Server 2008 R2

Windows
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows® 8

Microsoft® Windows Server® 2003

Microsoft® Windows Server® 2003 R2

Microsoft® Windows Server® 2008

Microsoft® Windows Server® 2008 R2

Microsoft® Windows Server® 2012

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP

Windows Installer
Microsoft® Windows® Installer

Windows PowerShell
Microsoft® Windows® PowerShell

Windows Server 2003
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Microsoft® Windows Server® 2003

Microsoft® Windows Server® 2003 R2

Windows Server 2003 R2
Microsoft® Windows Server® 2003 R2

Windows Server 2008
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Microsoft® Windows Server® 2008

Microsoft® Windows Server® 2008 R2

Windows Server 2008 R2
Microsoft® Windows Server® 2008 R2

Windows Server 2012
Microsoft® Windows Server® 2012

Windows Server Failover Clustering
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Windows Server® Failover Clustering

Microsoft® Failover Cluster

Windows XP
Microsoft® Windows® XP

このマニュアルで使用している記号

このマニュアルでは，次に示す記号を使用しています。

記号
意味

［ ］
（角括弧）

GUI操作の説明

メニュータイトル，メニュー項目，タブ名，およびボタンの名称を示します。メニュー項目を連続して選択する場合は，［ ］を「－」（ハイフン）でつないで説明しています。

キー操作の説明

キーの名称を示します。

＜ ＞
（山括弧）
可変値であることを示します。

コマンドの書式の説明では，次に示す記号を使用しています。

記号
意味と例

|
（ストローク）
複数の項目に対して項目間の区切りを示し，「または」の意味を示します。
（例）
「A|B|C」は，「A，B，またはC」を示します。

{ }
（波括弧）
この記号で囲まれている複数の項目の中から，必ず一組の項目を選択します。項目と項目の区切りは「|」で示します。
（例）
「{A|B|C}」は，「A，B，またはCのどれかを必ず指定する」ことを示します。

[ ]
（角括弧）
この記号で囲まれている項目は，任意に指定できます（省略できます）。
（例）
「[A]」は，「必要に応じてAを指定する」ことを示します（必要でない場合は，Aを省略できます）。
「[B|C]」は，「必要に応じてB，またはCを指定する」ことを示します（必要でない場合は，BおよびCを省略できます）。

...点線
（リーダー）
記述が省略されていることを示します。この記号の直前に示された項目を繰り返し複数個指定できます。
（例）
「A,B,C...」は，「AとBの後ろにCを複数個指定できる」ことを示します。

このマニュアルでは，次に示すアイコンを使用します。

アイコン | ラベル | 説明
[図] | 重要 | 重要情報や追加情報を説明します。
[図] | 参考 | より効率的に業務を行うために，知っておくと役に立つ情報や指針となる情報を説明します。
[図] | 注意 | 作業する上で注意しなければいけないことを説明します。
[図] | 警告 | 重大なエラーを避けるために，注意しなければいけないことを説明します。

1. Compute Systems Managerの概要

この章では，基本的なシステム構成，作業フローなど，Compute Systems Managerの概要について説明します。

この章の構成

1.1 Compute Systems Managerの概要

1.2 システム構成

1.3 関連製品

1.4 作業フローの全体像

1.5 導入の作業フロー

1.6 通信セキュリティを設定するワークフロー

1.7 運用の作業フロー

1.8 クラスタ環境で運用するための作業フロー

1.9 デプロイメントマネージャーを運用するための環境を設定する作業フロー

1.1 Compute Systems Managerの概要

この節の構成

1.1.1 Compute Systems Managerとは

1.1.2 Compute Systems Managerの管理対象

1.1.1 Compute Systems Managerとは

Compute Systems Managerは，大規模なシステム環境で，遠隔地に分散されたサーバリソースの管理・運用を支援するソフトウェアです。Compute Systems ManagerはHitachi Command Suite製品のラインアップの1つです。Hitachi Command Suite製品を使用している環境にCompute Systems Managerを導入すると，ストレージリソースとサーバリソースを一元的に管理および運用できます。

さらに，Device ManagerとCompute Systems Managerを同じ環境で使用する場合，Device Managerで管理するホストの情報とCompute Systems Managerで管理するホストの情報が自動で同期するため，ホスト管理業務の効率が向上します。

Compute Systems Managerには，システムを円滑に構築したり，運用したりするための次に示すような特徴があります。

新規インストール後，画面のガイダンスに従えば運用を開始するまでに最低限必要な設定を完了できます。

GUIの操作でシステム設定できます。

Compute Systems Managerのユーザーを外部認証サーバで管理できます。

ユーザーおよびセキュリティに関する設定を，Hitachi Command Suite製品共通の機能を使用して管理できます。

関連項目

1.1.2 Compute Systems Managerの管理対象

1.2.1 システムの構成要素

1.2.2 基本的なシステム構成

1.2.3 ネットワーク構成

1.2.4 クラスタ運用時のシステム構成

1.3 関連製品

1.1.2 Compute Systems Managerの管理対象

Compute Systems Managerでは，次のリソースを管理できます。

WindowsとLinuxのホスト
ホストは物理環境だけでなく，仮想環境も管理対象です。

ハイパーバイザー
Hyper-VおよびVMwareが管理対象です。

仮想マシン
仮想マシンはハイパーバイザー単位で管理されます。

日立製のサーバ
シャーシおよびラックマウントサーバが管理対象です。
ブレードサーバはシャーシ単位で管理されます。

LPAR
LPARはブレードサーバ単位で管理されます。

関連項目

1.1.1 Compute Systems Managerとは

1.2.1 システムの構成要素

1.2.2 基本的なシステム構成

1.4 作業フローの全体像

1.2 システム構成

この節の構成

1.2.1 システムの構成要素

1.2.2 基本的なシステム構成

1.2.3 ネットワーク構成

1.2.4 クラスタ運用時のシステム構成

1.2.1 システムの構成要素

Compute Systems Managerを使用したシステムは，次の要素で構成されています。

管理クライアント
Compute Systems ManagerをGUIまたはCLIで操作する際に使用するマシンです。GUIはWebブラウザーを使用してアクセスします。CLIを利用するためには，管理クライアントにCLIをインストールする必要があります。

管理サーバ
Compute Systems Managerをインストールしたマシンです。管理サーバでリソースを一元管理します。
管理サーバは次のコンポーネントから構成されています。

Hitachi Command Suite共通コンポーネント
ユーザーおよびセキュリティに関するHitachi Command Suite製品共通の機能を提供します。

Compute Systems Managerサーバ
リソースを管理します。

管理対象リソース
Compute Systems Managerで管理されるホスト，サーバ，関連するシステムなどのリソースです。

LAN
管理サーバと管理クライアント間，および管理サーバと管理対象リソース間をTCP/IPで接続します。

関連項目

1.2.2 基本的なシステム構成

1.2.2 基本的なシステム構成

Compute Systems Managerを使用する場合の基本的なシステム構成を次に示します。

上記の図で示すシステム構成は，次の条件で構築されています。

Compute Systems Manager以外のHitachi Command Suite製品を導入していない
Compute Systems Manager以外のHitachi Command Suite製品を導入する場合は，管理サーバに，導入するHitachi Command Suite製品のサーバが追加されます。

外部認証サーバを使用していない
Compute Systems Managerの機能でユーザーを管理しています。

管理サーバと管理クライアント間の通信にSSLを使用していない

関連項目

1.2.1 システムの構成要素

1.2.3 ネットワーク構成

1.4 作業フローの全体像

1.2.3 ネットワーク構成

セキュリティ上のリスクを軽減する目的で，一般的に，管理用LANと業務用LANは切り離されています。

管理用LANの構成に関するガイドラインを次に示します。

公衆LANと管理用LANの間にファイアウォールを設置することを推奨します。

業務用LANからのトラフィックが，管理用LANを流れたり経由したりしないようにしてください。

関連項目

1.1.2 Compute Systems Managerの管理対象

1.4 作業フローの全体像

1.2.4 クラスタ運用時のシステム構成

Compute Systems Managerでは，クラスタ環境で管理サーバのフェールオーバーを設定することで，信頼性を強化できます。

クラスタ環境では，2台の管理サーバを，それぞれ実行系ノードまたは待機系ノードとして運用します。

実行系ノード
クラスタ運用しているシステムで，実際に稼働しているホストです。
障害発生時は，フェールオーバーすることで，実行系ノードで使用していたシステムリソースを待機系ノードに引き継いで運用の停止を防ぎます。

待機系ノード
クラスタ運用しているシステムで，障害発生時に，実行系ノードで使用していたシステムリソースを引き継げるように待機しているホストです。

重要

障害が発生し，実行系ノードから待機系ノードにフェールオーバーした場合，実行中のタスクは失敗します。必要に応じて，失敗したタスクを再実行してください。

関連項目

1.8 クラスタ環境で運用するための作業フロー

1.3 関連製品

Compute Systems Managerは，Hitachi Command Suite製品のラインアップの1つです。

Compute Systems Manager以外のHitachi Command Suite製品を次に示します。

Device Manager

Tiered Storage Manager

Dynamic Link Manager

Replication Manager

Tuning Manager

Global Link Manager

Hitachi Command Suite製品を同じマシンで運用すると，ユーザー，ライセンス，およびセキュリティに関する設定を共通で管理できます。また，Device ManagerとCompute Systems Managerを同じマシンで運用すると，Device Managerで管理するホストの情報とCompute Systems Managerで管理するホストの情報が自動で同期されるため，ホスト管理業務の効率が向上します。

重要

Compute Systems ManagerとDevice Manager間で自動的に同期されるのは，ホスト情報だけです。そのほかのリソースの情報は，同期されません。

関連項目

1.1.1 Compute Systems Managerとは

1.4 作業フローの全体像

Compute Systems Managerの導入から運用までの作業フローを次に示します。

このマニュアルでは，インストール，システム設定，システム運用，および保守について説明します。管理クライアントでの運用および保守については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド」を参照してください。

関連項目

1.5.1 Compute Systems Managerをインストールする作業フロー

1.5.2 新規インストール後に初期設定する作業フロー

1.5.3 管理対象ホストを設定する作業フロー

1.5.4 外部認証サーバと連携する作業フロー

1.6.1 管理クライアントとの通信のセキュリティを設定する作業フロー

1.6.2 SMTPサーバとの通信のセキュリティを設定する作業フロー

1.6.3 LDAPディレクトリサーバとの通信のセキュリティを設定する作業フロー

1.6.4 管理対象との通信のセキュリティを設定する作業フロー

1.7.1 管理サーバの環境を移行する作業フロー

1.7.2 ネットワーク構成を変更する作業フロー

1.7.3 データベースをバックアップする作業フロー

1.7.4 データベースをリストアする作業フロー

1.7.5 トラブルシュート時の作業フロー

1.5 導入の作業フロー

この節の構成

1.5.1 Compute Systems Managerをインストールする作業フロー

1.5.2 新規インストール後に初期設定する作業フロー

1.5.3 管理対象ホストを設定する作業フロー

1.5.4 外部認証サーバと連携する作業フロー

1.5.1 Compute Systems Managerをインストールする作業フロー

管理サーバにCompute Systems Managerをインストールします。

Compute Systems Managerをインストールする作業フローを次に示します。

関連項目

1.5.2 新規インストール後に初期設定する作業フロー

1.5.3 管理対象ホストを設定する作業フロー

2.1.1 インストール環境の確認とは

2.3.1 インストールとは

1.5.2 新規インストール後に初期設定する作業フロー

新規インストール後，Compute Systems ManagerのSystemアカウントで初期設定します。

新規インストール後に初期設定する作業フローを次に示します。

関連項目

1.5.3 管理対象ホストを設定する作業フロー

2.4.1 新規インストール後に必要な作業とは

2.4.2 管理サーバにアクセスできるか確認する

2.4.4 Systemアカウントのパスワードを変更する

2.4.5 Systemアカウントにメールアドレスを設定する

2.4.7 Eメール通知を設定する

2.4.8 Eメールで通知するアラートレベルを設定する

2.4.9 管理対象リソースを登録する

1.5.3 管理対象ホストを設定する作業フロー

管理対象として追加したホストに，Compute Systems Managerで管理できるよう設定します。設定内容はOSによって異なります。

管理対象に必要な設定を実行する作業フローを，WindowsとLinuxに分けて次に示します。

図1-1 管理対象ホストを設定する作業フロー（Windows）

図1-2 管理対象ホストを設定する作業フロー（Linux）

関連項目

4.1.1 WoLを有効にする

4.1.2 BMC監視を有効にする

4.3.2 Windowsファイアウォールを設定する（Windows Server 2003ホスト）

4.3.3 Windowsファイアウォールを設定する（Windows Server 2008またはWindows Server 2012ホスト）

4.3.4 DCOMを有効にする（Windowsホスト）

4.3.5 UACを使用したリモート接続を設定する（Windows Server 2008またはWindows Server 2012ホスト）

4.4.2 OSのファイルおよびディレクトリ構成の確認項目（Linuxホスト）

4.4.3 Compute Systems Managerで使用するアカウントを設定する（Linuxホスト）

4.4.4 IP接続を許可する（Linuxホスト）

4.4.5 管理対象ホストへのログインの許可とは

1.5.4 外部認証サーバと連携する作業フロー

管理サーバと管理クライアントで設定すれば，外部認証サーバと連携してユーザーアカウントを管理できます。

LDAPディレクトリサーバと連携する場合と，Kerberosサーバと連携する場合とに分けて次に示します。

図1-3 LDAPディレクトリサーバと連携する作業フロー

図1-4 Kerberosサーバと連携する作業フロー

関連項目

6.1.1 外部認証サーバとの連携とは

1.6 通信セキュリティを設定するワークフロー

この節の構成

1.6.1 管理クライアントとの通信のセキュリティを設定する作業フロー

1.6.2 SMTPサーバとの通信のセキュリティを設定する作業フロー

1.6.3 LDAPディレクトリサーバとの通信のセキュリティを設定する作業フロー

1.6.4 管理対象との通信のセキュリティを設定する作業フロー

1.6.1 管理クライアントとの通信のセキュリティを設定する作業フロー

Compute Systems Managerの設定を変更することで，管理サーバと管理クライアントの通信にSSL通信を利用できます。

管理サーバと管理クライアントの通信のセキュリティを設定する作業フローを次に示します。

1.6.2 SMTPサーバとの通信のセキュリティを設定する作業フロー

Compute Systems Managerの設定を変更することで，管理サーバとSMTPサーバの通信にSSL通信を利用できます。

管理サーバとSMTPサーバの通信のセキュリティを設定する作業フローを次に示します。

1.6.3 LDAPディレクトリサーバとの通信のセキュリティを設定する作業フロー

Compute Systems Managerの設定を変更することで，管理サーバとLDAPディレクトリサーバの通信にStartTLS通信を利用できます。

管理サーバとLDAPディレクトリサーバの通信のセキュリティを設定する作業フローを次に示します。

関連項目

5.5 LDAPディレクトリサーバとの通信のセキュリティ設定とは

1.6.4 管理対象との通信のセキュリティを設定する作業フロー

管理サーバと日立製のサーバの情報の送受信には，SSL通信が適用されます。

デフォルトの設定でもSSL通信が適用されますが，さらにセキュリティを高めたい場合にはCompute Systems Managerの設定を変更する必要があります。

管理サーバと日立製のサーバの通信のセキュリティをデフォルトの設定から変更する作業フローを次に示します。

関連項目

1.6.1 管理クライアントとの通信のセキュリティを設定する作業フロー

1.7 運用の作業フロー

この節の構成

1.7.1 管理サーバの環境を移行する作業フロー

1.7.2 ネットワーク構成を変更する作業フロー

1.7.3 データベースをバックアップする作業フロー

1.7.4 データベースをリストアする作業フロー

1.7.5 トラブルシュート時の作業フロー

1.7.1 管理サーバの環境を移行する作業フロー

管理サーバにあるCompute Systems Managerの環境を移行できます。

管理サーバの環境を移行する作業フローを次に示します。

関連項目

1.5.1 Compute Systems Managerをインストールする作業フロー

1.7.3 データベースをバックアップする作業フロー

2.5.3 アンインストールする

8.2.7 移行元サーバからデータベースをエクスポートする

8.2.8 移行先サーバにデータベースをインポートする

1.7.2 ネットワーク構成を変更する作業フロー

ネットワーク構成を変更した場合，管理サーバの設定も変更する必要があります。

ネットワーク構成を変更する作業フローを次に示します。

関連項目

1.7.3 データベースをバックアップする作業フロー

(3) ポートを変更する

(3) 管理サーバのホスト名またはIPアドレスを変更する

(2) Compute Systems ManagerのURLを変更する

8.2.3 データベースをバックアップする

1.7.3 データベースをバックアップする作業フロー

データベースの障害に備えて，データベースをバックアップします。

データベースをバックアップする作業フローを次に示します。

関連項目

8.2.1 データベースの管理とは

8.2.3 データベースをバックアップする

8.2.7 移行元サーバからデータベースをエクスポートする

1.7.4 データベースをリストアする作業フロー

データベースに障害が発生した場合，バックアップしたデータからリストアを実施します。

データベースをリストアする作業フローを次に示します。

関連項目

8.2.1 データベースの管理とは

8.2.5 データベースをリストアする

8.2.8 移行先サーバにデータベースをインポートする

1.7.5 トラブルシュート時の作業フロー

Compute Systems Manager運用時にトラブルが発生した場合，エラーメッセージを見てトラブルに対処したり，トラブルの原因を突き止めるために資料を採取したりします。

トラブルシュート時の作業フローを次に示します。

関連項目

10.1 トラブルシューティングについて

10.3.2 管理サーバの保守情報を採取する（hcmdsgetlogs）

10.3.4 管理対象ホストの保守情報を採取する（Windowsの場合）

10.3.5 管理対象ホストの保守情報を採取する（Linuxの場合）

1.8 クラスタ環境で運用するための作業フロー

Compute Systems Managerをクラスタ環境で運用するためには，次のどれかを実施します。

クラスタ環境にCompute Systems Managerを新規インストールする

クラスタ環境にインストールされているCompute Systems Managerをアップグレードインストール，または上書きインストールする

非クラスタ環境からクラスタ環境へ運用を移行する

それぞれのパターンの作業フローを次に示します。

図1-5 クラスタ環境にCompute Systems Managerを新規インストールする作業フロー

図1-6 クラスタ環境にインストールされているCompute Systems Managerをアップグレードインストールまたは上書きインストールする作業フロー

図1-7 非クラスタ環境からクラスタ環境へ運用を移行する作業フロー

関連項目

9.3.1 クラスタ運用を開始する環境設定手順の確認

9.3.2 クラスタ環境で運用する管理サーバの空き容量の確認

9.3.3 クラスタ管理アプリケーションを使用して設定する前の確認

9.4.1 実行系ノードで新規インストールする

9.4.2 待機系ノードで新規インストールする

9.5.1 実行系ノードでアップグレードまたは上書きインストールする

9.5.2 待機系ノードでアップグレードまたは上書きインストールする

9.6 クラスタ環境に移行する

9.7.2 Microsoft Cluster Serviceでクラスタ環境を設定する

9.7.3 Windows Server Failover Clusteringでクラスタ環境を設定する

9.8.3 Compute Systems Managerのクラスタ運用を一時停止する

9.8.4 Compute Systems Managerのクラスタ運用を再開する

1.9 デプロイメントマネージャーを運用するための環境を設定する作業フロー

デプロイメントマネージャーを運用すると，ディスクの障害や破損が発生した場合に管理対象リソースのディスクデータを過去の状態に戻したり，同じ環境の管理対象リソースを複数複製したりできます。

デプロイメントマネージャーを運用するための環境を設定する作業フローを次に示します。

Compute Systems Managerのインストール時にデプロイメントマネージャーをインストールできます。

関連項目

7.1 デプロイメントマネージャーの環境設定とは

7.7 使用する.NET Frameworkのバージョンを設定する

7.9 管理対象リソースのブートの設定を変更する

7.10 デプロイメントマネージャーが使用するポート番号を変更する

2. インストールとアンインストール

この章では，Compute Systems Managerのインストール時の前提条件，インストールの手順，新規インストール時の環境設定，およびアンインストール手順について説明します。

この章の構成

2.1 インストール環境の確認

2.2 インストール時の入力項目の検討

2.3 インストール

2.4 新規インストール後に必要な作業

2.5 アンインストール

2.1 インストール環境の確認

この節の構成

2.1.1 インストール環境の確認とは

2.1.2 システム要件を確認する

2.1.3 ポート番号が競合していないことを確認する

2.1.4 管理サーバの時刻を調整する

2.1.1 インストール環境の確認とは

Compute Systems Managerのインストールを開始する前に，運用できる環境か確認する必要があります。デプロイメントマネージャーはCompute Systems Managerのインストールウィザードからインストールできます。デプロイメントマネージャーをインストールするかどうかを検討します。

重要

インストールやインストール後の設定のためには，Windowsの管理者権限を持つアカウントが必要です。

関連項目

2.1.2 システム要件を確認する

2.1.3 ポート番号が競合していないことを確認する

2.2.1 インストール時の入力項目の検討とは

7.1 デプロイメントマネージャーの環境設定とは

2.1.2 システム要件を確認する

管理サーバの前提ハードウェア要件，前提ソフトウェア要件などについて確認します。詳細は，ソフトウェア添付資料を参照してください。

関連項目

2.1.1 インストール環境の確認とは

2.1.3 ポート番号が競合していないことを確認する

Compute Systems Managerをインストールする前に，Compute Systems Managerが使用するポートが管理サーバでほかの製品によって使用されていないか確認する必要があります。

Compute Systems Managerが使用するポートをほかの製品が使用している場合，Compute Systems Managerやそのほかの製品が正常に動作しなくなるおそれがあります。

管理サーバで使用されているポートの使用状況は，次のコマンドを使って確認します。

使用中のすべてのポートを確認する場合：

netstat -an

特定のポートを確認する場合：

netstat -an | find ":＜ポート番号＞"

上記のコマンドを実行すると，ポートが使用されている場合にかぎり，ポートの情報が表示されます。使用されていないポートの情報は表示されません。

例えば，162ポートが使用されているか確認したい場合，次のようにコマンドを実行します。

netstat -an | find ":162"

重要

Compute Systems Managerは，SNMPトラップの受信で162/udpを使用します。

Compute Systems Manager以外の製品がすでに162/udpを使用していた場合，インストール中にCompute Systems Managerが使用するポート変更を促すダイアログが表示されます。この場合，ダイアログの表示内容に従い，Compute Systems Managerで使用するポートを変更してください。

関連項目

2.1.1 インストール環境の確認とは

(3) ポートを変更する

A.1 Compute Systems Managerサーバで使用されるポート

A.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントで使用されるポート

2.1.4 管理サーバの時刻を調整する

Compute Systems Managerのタスクの開始時刻やアラートの発生時刻は，管理サーバの時刻に基づいてます。

ただし，管理サーバの時刻をCompute Systems Managerの起動中に変更した場合，Compute Systems Managerが正しく動作しなくなるおそれがあります。時刻を変更する必要がある場合には，インストールの前に調整してください。

NTPなどで管理サーバの時刻を自動的に変更する場合，次の内容に注意してください。

マシンの時刻が実際の時刻よりも進んだときに，少しずつ時間を掛けてマシンの時刻と実際の時刻を合わせるように設定してください。

Windows Timeサービスなど使用する時刻修正ツールによっては，時刻のずれ幅が一定時間内であれば少しずつ時刻が修正され，一定時間を超えると時刻をさかのぼらせて一気に実際の時刻に合うよう時刻が修正されるものがあります。時刻のずれ幅が，少しずつ修正される範囲を超えないように設定してください。

重要

米国およびカナダのタイムゾーンでCompute Systems Managerを使用する場合，2007年から米国およびカナダで適用された新しいDST（サマータイム）に対応するよう，管理サーバのOSの設定を変更してください。OSが新しいDSTに対応していない場合，Compute Systems Managerも対応しません。

関連項目

2.1.1 インストール環境の確認とは

(1) Compute Systems Managerで適用される時刻について

(2) 運用開始後に管理サーバの時刻を調整する

2.2 インストール時の入力項目の検討

この節の構成

2.2.1 インストール時の入力項目の検討とは

2.2.2 パスの指定規則

2.2.3 インストールに使用するフォルダの内容を確認する

2.2.4 管理サーバの情報を確認する

2.2.1 インストール時の入力項目の検討とは

インストールの際，インストールウィザードでは，インストール先や管理サーバの情報などを入力する必要があります。デフォルト値が用意されている項目については，デフォルト値を使用することをお勧めします。

デフォルト値と異なる値を設定する項目については，入力する値をあらかじめ決めておいてください。

指定できるインストール先とデフォルト値を次に示します。

Compute Systems Managerのインストール先（新規インストールの場合）
＜Program Filesフォルダ＞¥HiCommand

アーキテクチャがx86の場合：
＜Program Filesフォルダ＞は，環境変数%ProgramFiles%に設定されているフォルダです。

アーキテクチャがx64の場合：
＜Program Filesフォルダ＞は，環境変数%ProgramFiles(x86)%に設定されているフォルダです。
アーキテクチャがx64の場合，x86のアーキテクチャで動作するプログラムはすべて環境変数%ProgramFiles(x86)%で示されるフォルダの下にインストールされます。

データベースの格納先（新規インストールの場合）
＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥database

データベースのバックアップ先（すでにHitachi Command Suite製品を構築済みの環境にCompute Systems Managerをインストールする場合）
＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager_backup

重要

すでにほかのHitachi Command Suite製品が稼働しているサーバにCompute Systems Managerをインストールする場合は，ほかのHitachi Command Suite製品で指定したHitachi Command Suite共通コンポーネントのインストール先と同じ場所にインストールされます。

関連項目

2.2.2 パスの指定規則

2.2.3 インストールに使用するフォルダの内容を確認する

2.2.4 管理サーバの情報を確認する

2.2.2 パスの指定規則

デフォルト値とは異なるインストール先を指定する場合は，インストール前にフォルダを作成しておいてください。インストール先として，任意のフォルダを作成する場合は，条件を満たすフォルダを用意してください。

インストールに使用する任意のフォルダのパスに指定できる文字および文字数を次に示します。

指定できる文字：A～Z a～z 0～9 . _ ( ) 半角スペース ¥ :

指定できる文字数：

インストール先パス：64バイト以内

データベース格納先パス：90バイト以内

データベースのバックアップ先パス：150バイト以内

インストール先のパスに指定できない文字など，制限事項を次に示します。この項目のどれにもあてはまらないパスを指定してください。

半角スペースが2文字以上続いている

ピリオドおよび半角スペースがフォルダ名の末尾に指定されている

Program Files(x86)フォルダ以外に，括弧が使用されている

Windowsのシンボリックリンクまたはジャンクションが指定されている

ドライブ直下（例えば，D:¥）のパスが指定されている

Windowsのアーキテクチャがx64の場合に，次のどれかのフォルダまたはその下のフォルダが指定されている

環境変数%ProgramFiles%に設定されているフォルダ

環境変数%CommonProgramFiles%に設定されているフォルダ

＜Windowsのシステムフォルダ＞¥system32

ネットワークドライブのパスが指定されている

関連項目

2.2.1 インストール時の入力項目の検討とは

2.2.3 インストールに使用するフォルダの内容を確認する

2.2.3 インストールに使用するフォルダの内容を確認する

Compute Systems Managerのインストール中に指定または作成されるフォルダ内容の確認について説明します。

次に示すパスをデフォルトとは異なるフォルダを作成して指定する場合は，そのフォルダの内容を前もって確認してください。

Compute Systems Managerのインストール先

データベース格納先パス

データベースのバックアップ先

参考

インストール中に取得されたデータベースのバックアップは，hcmdsdbtransコマンドを使ってインポートできます。

また，デプロイメントマネージャーをインストールすると，次のフォルダが作成されます。フォルダが作成できるか，または，すでに作成されている場合，フォルダが使用できる状態かどうか，前もって確認してください。

ドライブ文字およびフォルダ名は固定です。

C:¥Deploy
デプロイメントマネージャーが内部処理で使用するファイルなどが格納されるフォルダです。

C:¥DeployBackup
イメージファイルを格納するデフォルトのフォルダです。デプロイメントマネージャーをインストールしたあと，GUIで異なるフォルダのパスに変更できます。

関連項目

2.2.1 インストール時の入力項目の検討とは

2.2.2 パスの指定規則

7.1 デプロイメントマネージャーの環境設定とは

2.2.4 管理サーバの情報を確認する

Compute Systems Managerのインストール中には，管理サーバのホスト名の入力を求められます。

デフォルトはOSに設定されているホスト名です。ホスト名を指定する場合は，管理サーバに設定されているホスト名が32バイト以内であることを確認してください。

ホスト名またはIPアドレスは，Compute Systems ManagerにアクセスするURLに使用されます。

関連項目

2.2.1 インストール時の入力項目の検討とは

2.3 インストール

この節の構成

2.3.1 インストールとは

2.3.2 単体インストールメディアからインストールする

2.3.3 統合インストールメディアからインストールする

2.3.1 インストールとは

Compute Systems Managerには，単体インストールメディアと統合インストールメディアの2種類があります。

ほかのHitachi Command Suite製品をあわせて購入した場合は統合インストールメディアが提供されます。

Compute Systems Managerのインストール種別を次に示します。

新規インストール
Compute Systems Managerがインストールされていない環境に，Compute Systems Managerをインストールすることを指します。

上書きインストール
Compute Systems Managerがインストールされている環境に，同じバージョンのCompute Systems Managerをインストールすることを指します。 上書きインストールは，次の場合に実施します。

Compute Systems Managerを構成するファイルが破損した場合

Compute Systems Managerのインストールまたはアンインストールに失敗した場合

アップグレードインストール
インストール済みのCompute Systems Managerよりも，バージョンが新しいCompute Systems Managerをインストールすることを指します。

Compute Systems Managerをインストールする手順は，どのインストール種別でも同じです。

関連項目

2.3.2 単体インストールメディアからインストールする

2.3.3 統合インストールメディアからインストールする

2.3.2 単体インストールメディアからインストールする

Compute Systems Managerだけを購入した場合は，単体インストールメディアからインストールします。

事前に完了しておく操作

インストール前の確認作業

Hitachi Command Suite共通コンポーネントを利用する製品がインストールされている場合は，それらの製品の停止

Windowsファイアウォールが有効になっている場合は，Windowsファイアウォールのサービスの起動
Windowsファイアウォールのサービスの表示名は，Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)です。

Windowsの［サービス］ダイアログ，および［イベント ビューアー］ダイアログを閉じておく

単体インストールメディアからのインストール手順を次に示します。

単体インストールメディアを，管理サーバで参照できるようにします。

setup.exeを実行します。

インストールウィザードの指示に従って，それぞれの画面で必要な情報を指定します。

［インストール完了］画面で，［完了］ボタンをクリックします。

OSの再起動を促すメッセージが表示された場合は，OSの再起動が必要です。チェックボックスを選択して［完了］ボタンをクリックしてください。
チェックボックスを選択しなかった場合は，運用を開始する前に必ずOSを再起動してください。

Compute Systems Managerがインストールされ，DCOMが有効になります。

関連項目

2.3.1 インストールとは

2.3.3 統合インストールメディアからインストールする

Compute Systems Managerを，ほかのHitachi Command Suite製品とあわせて購入した場合は，統合インストールメディアからインストールします。

事前に完了しておく操作

インストール前の確認作業

ほかのHitachi Command Suite製品もインストールする場合，各製品のインストール要件の確認

Hitachi Command Suite共通コンポーネントを利用する製品がインストールされている場合は，それらの製品の停止

Windowsファイアウォールが有効になっている場合は，Windowsファイアウォールのサービスの起動
Windowsファイアウォールのサービスの表示名は，Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)です。

Windowsの［サービス］ダイアログ，および［イベント ビューアー］ダイアログを閉じておく

統合インストールメディアからのインストール手順を次に示します。

統合インストールメディアをインストールするマシンにセットします。
ウィンドウが自動で表示されない場合は，次のどちらかの方法でインストールを続行してください。

＜Compute Systems Managerのインストールメディア＞¥Index.htmlをダブルクリックしてウィンドウを開く

＜Compute Systems Managerのインストールメディア＞¥HCSM_SERVER¥setup.exeを実行する

表示された画面の［Hitachi Compute Systems Manager］横にある［インストール］ボタンをクリックします。

インストールウィザードの指示に従って，各画面で必要な情報を指定します。

［インストール完了］画面で，［完了］ボタンをクリックします。

OSの再起動を促すメッセージが表示された場合は，OSの再起動が必要です。チェックボックスを選択して［完了］ボタンをクリックしてください。
チェックボックスを選択しなかった場合は，運用を開始する前に必ずOSを再起動してください。

Compute Systems Managerがインストールされ，DCOMが有効になります。

関連項目

2.3.1 インストールとは

2.4 新規インストール後に必要な作業

この節の構成

2.4.1 新規インストール後に必要な作業とは

2.4.2 管理サーバにアクセスできるか確認する

2.4.3 プラグインライセンスを登録する

2.4.4 Systemアカウントのパスワードを変更する

2.4.5 Systemアカウントにメールアドレスを設定する

2.4.6 サーバ管理者のアカウントを登録する

2.4.7 Eメール通知を設定する

2.4.8 Eメールで通知するアラートレベルを設定する

2.4.9 管理対象リソースを登録する

2.4.10 初期設定作業を完了する

2.4.1 新規インストール後に必要な作業とは

Compute Systems Managerを新たに導入するため，新規インストールした場合には，次の作業が必要です。

次のすべての作業は，Systemアカウントでログインして実行する必要があります。

管理サーバへのアクセス確認

プラグインライセンスの登録（必要に応じて）

Systemアカウントのパスワードの変更（推奨）

ログインしてから管理対象リソースを登録するまでの初期設定作業
Compute Systems Managerに最初にログインしたとき，ダッシュボードの［To Do］リストに初期設定ウィザードが表示されます。初期設定ウィザードは，初めてのログインの場合にだけ表示され，指示どおりに設定すれば，必要事項を設定できます。

これらの作業が完了すると，Compute Systems Managerの運用を開始できます。

関連項目

2.4.2 管理サーバにアクセスできるか確認する

2.4.3 プラグインライセンスを登録する

2.4.4 Systemアカウントのパスワードを変更する

2.4.5 Systemアカウントにメールアドレスを設定する

2.4.6 サーバ管理者のアカウントを登録する

2.4.7 Eメール通知を設定する

2.4.8 Eメールで通知するアラートレベルを設定する

2.4.9 管理対象リソースを登録する

2.4.10 初期設定作業を完了する

2.4.2 管理サーバにアクセスできるか確認する

インストールが成功したことを確認するために，管理クライアントのWebブラウザーから管理サーバにアクセスできることを確認します。

事前に確認しておく情報

インストールした管理サーバのIPアドレスまたはホスト名

Webブラウザーから管理サーバにアクセスする手順を次に示します。

Webブラウザーを起動します。

Webブラウザーの設定を確認し，必要に応じて設定を変更します。
Webブラウザーの設定については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド」を参照してください。

アドレスバーにCompute Systems ManagerにアクセスするURLを次の形式で指定します。
http://＜Compute Systems Managerをインストールしたホスト名またはIPアドレス＞:23015/ComputeSystemsManager/

Compute Systems Managerのログイン画面が表示され，管理サーバにアクセスできるようになります。

関連項目

2.4.1 新規インストール後に必要な作業とは

2.4.3 プラグインライセンスを登録する

Compute Systems Managerで特定の機能を使用するためにはプラグインライセンスを登録する必要があります。

事前に確認しておく情報

ライセンスキーまたはライセンスキーファイル

プラグインライセンスを登録する手順を次に示します。

Compute Systems Managerのログイン画面で，［ライセンス］ボタンをクリックします。

ライセンスキーを入力し，［保存］ボタンをクリックします。

［ライセンス］画面にライセンスの内容が表示されます。

プラグインライセンスの登録については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド」を参照してください。

関連項目

2.4.1 新規インストール後に必要な作業とは

2.4.4 Systemアカウントのパスワードを変更する

Systemアカウントは，ユーザー管理のための権限とHitachi Command Suite製品に対するすべての操作を実行できる権限を持つビルトインアカウントです。

ほかのHitachi Command Suite製品がインストールされていない環境に初めてCompute Systems Managerをインストールした場合，Systemアカウントのパスワードを変更することをお勧めします。

Systemアカウントのパスワードを変更する手順を次に示します。

管理クライアントから，次のユーザーIDおよびパスワードでCompute Systems Managerにログインします。
ユーザーID：system
パスワード：manager
Systemアカウントの初期パスワードは「manager」です。

表示された初期設定ウィザードの［To Do］リストで，［ユーザープロファイルの編集，E-mailアドレスの設定］を選択します。

表示された［プロファイル］画面で，パスワードを変更します。

Systemアカウントのパスワードが変更されます。

ユーザーアカウントのパスワードの変更については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド」を参照してください。

関連項目

2.4.1 新規インストール後に必要な作業とは

2.4.5 Systemアカウントにメールアドレスを設定する

Compute Systems ManagerでEメール通知の機能を使用するためには，Systemアカウントにメールアドレスを登録しておく必要があります。

事前に完了しておく操作

Systemアカウントでのログイン

Systemアカウントのメールアドレスを登録する手順を次に示します。

初期設定ウィザードの［To Do］リストで，［ユーザープロファイルの編集，E-mailアドレスの設定］を選択します。

表示された［プロファイル］画面で，［プロファイル編集］を選択し，メールアドレスと名前を登録します。

Systemアカウントのメールアドレスが登録されます。

プロファイルの変更については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド」を参照してください。

関連項目

2.4.1 新規インストール後に必要な作業とは

2.4.6 サーバ管理者のアカウントを登録する

Compute Systems Managerを管理するサーバ管理者のユーザーアカウントを作成し，管理業務に応じた権限を設定します。

事前に完了しておく操作

Systemアカウントでのログイン

サーバ管理者用に，次のどちらかの方法でログイン後に表示される［To Do］リストに従ってアカウントを設定します。

新規でユーザーアカウントを作成する場合：
サーバ管理者用のアカウントを作成したあと，必要な権限を設定します。

既存のユーザーアカウントをサーバ管理者用として使用する場合：
目的のユーザーアカウントを選択し，必要な権限を設定します。すでにHitachi Command Suite製品を導入している場合は，Compute Systems Managerの権限を追加することもできます。

サーバ管理者のアカウントが設定されます。

ユーザーアカウントの登録，および権限の変更については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド」を参照してください。

関連項目

2.4.1 新規インストール後に必要な作業とは

2.4.7 Eメール通知を設定する

アラートが発生したことやタスクが終了したことなどをEメールで通知するかどうかを設定します。

Eメールで通知する場合，Eメール通知で使用するSMTPサーバも設定します。

Eメールの通知を設定するには，ログイン後に表示される［To Do］リストに従って，設定します。

Eメール通知を設定する詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド」を参照してください。

関連項目

2.4.1 新規インストール後に必要な作業とは

2.4.8 Eメールで通知するアラートレベルを設定する

Eメール通知の設定が完了したら，どのレベルのアラートをEメールで通知するかを設定します。

Eメールで通知するアラートレベルを設定するには，ログイン後に表示される［To Do］リストに従って設定します。

Eメールで通知するアラートレベルの設定の詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド」を参照してください。

関連項目

2.4.1 新規インストール後に必要な作業とは

2.4.7 Eメール通知を設定する

2.4.9 管理対象リソースを登録する

Compute Systems Managerでサーバリソースを管理するためには，管理対象リソースを登録する必要があります。

事前に完了しておく操作

管理対象リソース側の設定

管理対象リソースを登録するには，ログイン後に表示される［To Do］リストに従って，リソースを探索し，管理対象としてCompute Systems Managerに登録します。

管理対象リソースの登録の詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド」を参照してください。

参考

次の条件をどちらも満たす場合，ホストの情報がDevice Managerからインポートされ，Compute Systems Managerで自動的に管理対象となります。自動的に管理対象となったホストを管理対象から外す場合，管理対象にするホストを選択する画面でチェックを外してください。

Device ManagerとCompute Systems Managerが同じ管理サーバで稼働している

探索条件に合ったホストが，すでにDevice Managerで探索されている

関連項目

2.4.1 新規インストール後に必要な作業とは

4.2.1 日立製のブレードサーバを管理対象にするための確認事項

4.2.2 日立製のラックマウントサーバを管理対象にするための確認事項

4.3.1 ホストを管理対象にするための確認事項（Windowsホスト）

4.4.1 ホストを管理対象にするための確認事項（Linuxホスト）

2.4.10 初期設定作業を完了する

初期設定作業を完了するには，［ダッシュボード］タブにある情報レポートの［To Do］リストで，［ダッシュボードの表示］リンクをクリックします。

［情報］画面の［To Do］リストから，初期設定作業の項目が削除され，初期設定作業が完了します。

関連項目

2.4.1 新規インストール後に必要な作業とは

2.5 アンインストール

この節の構成

2.5.1 アンインストールとは

2.5.2 アンインストールするための確認事項

2.5.3 アンインストールする

2.5.1 アンインストールとは

次のような場合には，管理サーバからCompute Systems Managerをアンインストールします。

Compute Systems Managerを新しくインストールし直す

異なる環境にCompute Systems Managerを移行する

Compute Systems Managerの運用を停止する

Compute Systems Managerをアンインストールすると，プロパティファイル，データベースファイル，ログファイルなどが削除されます。

ただし，Compute Systems Managerをアンインストールしても削除されないフォルダやファイルがあります。削除されない場合の条件とそのファイルまたはフォルダを次に示します。

Hitachi Command Suite共通コンポーネントを前提とする製品が，管理サーバにインストールされている場合
Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティファイル，データベースファイル，ログファイルなど

デプロイメントマネージャーをインストールしていた場合
C:¥DeployBackup
デプロイメントマネージャーをアンインストールしたあと，上記のフォルダが不要となる場合は，削除してください。

関連項目

2.5.2 アンインストールするための確認事項

2.5.3 アンインストールする

2.5.2 アンインストールするための確認事項

Compute Systems Managerをアンインストールすると，Compute Systems Managerのインストール先フォルダおよびデータベースのインストール先フォルダが削除されます。これらのフォルダの下の内容を再利用したい場合は，アンインストール前に退避しておく必要があります。

Compute Systems Managerをアンインストールする前に，次の操作を完了しておいてください。

データベースのエクスポート
新しくインストールし直したり，異なる環境にCompute Systems Managerを移行したりする場合に必要です。

＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManagerの下のサブフォルダまたはファイルの退避
上記のフォルダの下に追加したフォルダおよびファイルは，アンインストールすると削除されます。再利用したい場合は，アンインストール前に退避してください。

関連項目

2.5.1 アンインストールとは

2.5.3 アンインストールする

Compute Systems Managerをアンインストールする手順を次に示します。

Windowsの［プログラムの追加と削除］（Windows Server 2003の場合）または［プログラムと機能］（Windows Server 2008またはWindows Server 2012の場合）を開きます。

［Hitachi Compute Systems Manager］を選択し，［削除］ボタンまたは［アンインストール］リンクをクリックします。

画面指示に従います。

DCOMを利用しているプログラムがほかになければ，DCOMを無効にします。

Compute Systems Managerが管理サーバからアンインストールされます。

関連項目

2.5.1 アンインストールとは

2.5.2 アンインストールするための確認事項

3. システムの環境設定

この章では，SNMPトラップ，ユーザーアカウントの設定など，管理サーバの環境設定について説明します。

この章の構成

3.1 SNMPトラップの設定

3.2 ユーザーアカウントのポリシーの設定

3.3 JP1/IMでのアラート監視設定

3.4 管理サーバの設定変更

3.5 .NET Frameworkをインストールする（LPARをマイグレーションする場合）

3.1 SNMPトラップの設定

この節の構成

3.1.1 SNMPトラップの設定とは

3.1.2 MIBファイルを登録する

3.1.3 インバンドSNMPトラップの監視とは

3.1.4 インバンドSNMPトラップを監視する

3.1.1 SNMPトラップの設定とは

Compute Systems Managerでは，日立製でないサーバに搭載されたホストが出力したSNMPトラップをアラートとして受信できます。SNMPトラップには障害の発生部位だけでなく，発生場所の情報も含まれているため，障害要因を特定するのに便利です。

SNMPトラップをアラートとして受信するには，次の設定が必要です。

管理サーバでのMIBファイル登録

管理クライアントでのSNMPトラップの受信設定

管理クライアントでの設定については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド」を参照してください。

関連項目

3.1.2 MIBファイルを登録する

3.1.3 インバンドSNMPトラップの監視とは

3.1.4 インバンドSNMPトラップを監視する

3.1.2 MIBファイルを登録する

管理サーバに，用意されたSNMPトラップ定義を含むMIBファイルを登録することで，0x0000以外のアラートをSNMPトラップで受信設定できます。

事前に確認しておく情報

SNMPトラップ受信用のポート（デフォルトは162/udp）が，管理サーバで使えるようになっている

SNMPトラップ定義を含むMIBファイルを登録する手順を次に示します。

MIBファイルを準備します。
ファイル名は任意です。

次のフォルダにMIBファイルを格納します。
＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥mibs¥mib

Compute Systems Managerを停止します。

次のコマンドを実行します。
＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥bin¥hcsmtraptoxml -c

Compute Systems Managerを起動します。

MIBファイル内に記述されているOIDなどのSNMPトラップの情報がCompute Systems Managerに登録され，管理クライアントでSNMPトラップの受信設定ができるようになります。

関連項目

3.1.1 SNMPトラップの設定とは

3.1.4 インバンドSNMPトラップを監視する

(3) ポートを変更する

8.1.2 Compute Systems Managerを起動する

8.1.3 Compute Systems Managerを停止する

3.1.3 インバンドSNMPトラップの監視とは

管理対象ホストのOSで発生するイベントを監視するために，管理対象ホストと管理サーバでSNMPトラップを設定します。

Compute Systems Managerで設定が必要な項目を次に示します。

管理対象ホストでのSNMPトラップの送信設定

管理サーバでのSNMPトラップの受信設定

関連項目

3.1.4 インバンドSNMPトラップを監視する

4.3.7 SNMPトラップを設定する（Windowsホスト）

4.4.9 SNMPトラップを設定する（Linuxホスト）

3.1.4 インバンドSNMPトラップを監視する

管理対象ホストのOSで発生したイベントをCompute Systems Managerでアラートとして受信するには，管理サーバでSNMP関連のMIBファイルとSNMPトラップ受信を登録し，管理対象ホストでSNMPトラップの送信について設定する必要があります。

SNMPトラップを送信するよう設定する手順を次に示します。

管理対象ホストで発生したイベントを監視するためのMIBファイルを登録します。
インストールメディアに格納されている次のファイルをコピーして，MIBファイルの登録に使用してください。

Windowsの場合
＜Compute Systems Managerのインストールメディア＞¥HCSM_SERVER¥snmp¥mibs¥hfcwdd-win.mib

Linuxの場合
＜Compute Systems Managerのインストールメディア＞¥HCSM_SERVER¥snmp¥mibs¥hfcldd-lin.mib

SNMPトラップの受信を設定します。
SNMPトラップの受信設定については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド」を参照してください。

管理対象ホストでイベントのSNMPを設定します。

関連項目

3.1.2 MIBファイルを登録する

3.1.3 インバンドSNMPトラップの監視とは

4.3.7 SNMPトラップを設定する（Windowsホスト）

4.4.9 SNMPトラップを設定する（Linuxホスト）

3.2 ユーザーアカウントのポリシーの設定

この節の構成

3.2.1 ユーザーアカウントのポリシーの設定とは

3.2.2 Systemアカウントをロックの対象にする

3.2.3 アカウントのロックを解除する

3.2.1 ユーザーアカウントのポリシーの設定とは

Compute Systems Managerでは，ユーザーの登録やパスワードの設定など，ユーザーアカウントに関する基本的な設定はGUIでできます。

このマニュアルでは，GUIで設定できないオプション設定について説明します。

オプション設定の種類を次に示します。

Systemアカウントをロックの対象にする設定
Compute Systems Managerの初期導入時には，Systemアカウントは自動ロックおよび手動ロックの対象にはなっていません。設定を変更することで，Systemアカウントをロックの対象にできます。

アカウントのロック解除
アカウントのロック解除は，通常はGUIで操作しますが，自分のアカウントのロックは解除できません。
管理サーバで操作すると，自分のアカウントのロックを解除できます。

重要

Compute Systems Manager以外のHitachi Command Suite製品を使用している場合，Compute Systems Managerで設定した内容はHitachi Command Suite製品のすべてのユーザーアカウントに適用されます。

関連項目

3.2.2 Systemアカウントをロックの対象にする

3.2.3 アカウントのロックを解除する

3.2.2 Systemアカウントをロックの対象にする

Compute Systems Managerの初期導入時には，Systemアカウントは自動ロックおよび手動ロックの対象にはなっていません。設定を変更することで，Systemアカウントをロックの対象にできます。

Systemアカウントをロックの対象にする手順を次に示します。

次の場所に格納されているuser.confを開きます。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥conf¥user.conf
上記の場所にuser.confファイルがない場合は新しく作成します。

account.lock.systemプロパティの値をtrueに設定します。
Systemアカウントをロックの対象にしない場合はfalseを指定します。

Systemアカウントが自動ロックおよび手動ロックの対象になります。

関連項目

3.2.1 ユーザーアカウントのポリシーの設定とは

B.2.13 ユーザーアカウントに関するプロパティ（user.conf）

3.2.3 アカウントのロックを解除する

アカウントがロックされた場合，ロックを解除するまでは，そのアカウントでCompute Systems Managerにアクセスできなくなります。次のどちらかの方法で，ロックを解除できます。

アカウントがロックされていないUser Management権限を持つアカウントでCompute Systems Managerにログインし，アカウントのロックを解除する
User Management権限を持つアカウントでロックを解除する場合については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド」を参照してください。

コマンドを使って，アカウントのロックを解除する

ここでは，コマンドを使ってアカウントのロックを解除する方法について説明します。

コマンドを使ってアカウントのロックを解除する場合，次の条件を満たしている必要があります。

必要条件

管理サーバが稼働している

ロックを解除するアカウントにパスワードが設定されている
パスワードが設定されていない場合は，hcmdsunlockaccountコマンドではロックを解除できません。

管理者のアカウントで管理サーバにログインしたあと，次のコマンドを使用して，アカウントのロックを解除します。

＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdsunlockaccount [/user ＜ユーザーID＞][/pass ＜パスワード＞]

user：アカウントのロックを解除したいユーザーIDを指定します。

pass：userオプションで指定したアカウントのパスワードを指定します。

userまたはpassオプションを省略した場合は，ユーザーIDまたはパスワードの応答入力を求められます。メッセージの指示に従い入力してください。

関連項目

3.2.1 ユーザーアカウントのポリシーの設定とは

8.1.2 Compute Systems Managerを起動する

8.1.5 Compute Systems Managerの稼働状況を確認する

3.3 JP1/IMでのアラート監視設定

この節の構成

3.3.1 JP1/IMでのアラート監視とは

3.3.2 JP1/IMでアラート監視できるよう設定する

3.3.1 JP1/IMでのアラート監視とは

Compute Systems Managerで発生するアラートをJP1イベントとして転送することで，Compute Systems Managerのアラートを含む多様な製品の情報をJP1/IMで一括して監視できます。

JP1イベントとして転送されるCompute Systems Managerのアラートは，JP1イベントの属性に従ってJP1/IMのイベントコンソール画面に表示されます。

JP1/IMでアラートを監視するためには，イベント拡張属性定義ファイルをホストに準備したあと，GUIでJP1イベント転送を有効にする必要があります。

関連項目

3.3.2 JP1/IMでアラート監視できるよう設定する

3.3.2 JP1/IMでアラート監視できるよう設定する

JP1/IMでCompute Systems Managerのアラートを監視するには，Compute Systems Managerが提供するJP1/IMのイベント拡張属性定義ファイルを準備する必要があります。

JP1/IMでアラート情報を監視するよう設定するために，JP1/IM - Managerがインストールされているホストにイベント拡張属性定義ファイルをコピーしてください。

コピーするイベント拡張属性定義ファイルは，JP1/IM - Managerがインストールされているホストの環境によって異なります。

日本語環境の場合
＜Compute Systems Managerのインストールメディア＞¥HCSM_SERVER¥IM¥hitachi_hcsm_attr_ja.conf

英語環境の場合
＜Compute Systems Managerのインストールメディア＞¥HCSM_SERVER¥IM¥hitachi_hcsm_attr_en.conf

イベント拡張属性定義ファイルのコピー先については，JP1/IM - Managerのマニュアルを参照してください。

イベント拡張属性定義ファイルを準備したあと，Compute Systems ManagerのアラートをJP1/IMで監視できるよう，Compute Systems ManagerのGUIでJP1イベント転送を有効にします。

関連項目

3.3.1 JP1/IMでのアラート監視とは

C.1 Compute Systems Managerが発行するJP1イベントの属性

C.2 事象種別ごとのJP1イベント拡張属性

3.4 管理サーバの設定変更

この節の構成

3.4.1 ポート番号の変更

3.4.2 管理サーバのホスト名またはIPアドレスの変更

3.4.3 Compute Systems ManagerのURLの変更

3.4.4 JDKを変更する

3.4.5 管理サーバの時刻設定の更新

3.4.6 アラート発生時に実行するコマンドのタイムアウト時間を変更する

3.4.7 管理クライアントに表示される温度の単位を設定する

3.4.8 管理サーバのWindowsファイアウォールにHitachi Command Suite共通コンポーネントのサービスを設定する

3.4.1 ポート番号の変更

この項の構成

(1) ポート変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

(2) ポート変更時に編集するCompute Systems Managerサーバのプロパティ

(3) ポートを変更する

(1) ポート変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

管理サーバのポート番号を変更した場合，変更が必要なHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティを次の表に示します。

（デフォルトの）ポート番号 | プロパティファイルの格納パス | プロパティ
23015/TCP | ＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥httpsd¥conf¥httpsd.conf | Listen
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥conf¥hsso.conf | hsso.hostport
23016/TCP | ＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥httpsd¥conf¥httpsd.conf | Listen
<VirtualHost>タグの＜ホスト名＞:＜ポート番号＞
23017/TCP | ＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥CC¥web¥redirector¥workers.properties | worker.worker1.port
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥CC¥web¥containers¥HiCommand¥usrconf¥usrconf.properties | webserver.connector.ajp13.port
23018/TCP | ＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥CC¥web¥containers¥HiCommand¥usrconf¥usrconf.properties | webserver.shutdown.port
23027/TCP | ＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥CC¥web¥redirector¥workers.properties | worker.worker6.port
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥CC¥web¥containers¥ComputeSystemsManagerWebService¥usrconf¥usrconf.properties | webserver.connector.ajp13.port
23028/TCP | ＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥cc¥web¥containers¥ComputeSystemsManagerWebService¥usrconf¥usrconf.properties | webserver.shutdown.port
23031/TCP | ＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥httpsd¥conf¥hsso_httpsd.conf | Listen
23032/TCP | ＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥HDB¥CONF¥emb¥HiRDB.ini | PDNAMEPORT
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥HDB¥CONF¥pdsys | pd_name_port
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥database¥work¥def_pdsys | pd_name_port

関連項目

(2) ポート変更時に編集するCompute Systems Managerサーバのプロパティ

(3) ポートを変更する

A.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントで使用されるポート

B.2.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティの一覧

(2) ポート変更時に編集するCompute Systems Managerサーバのプロパティ

管理サーバのポート番号を変更した場合，変更が必要なCompute Systems Managerサーバのプロパティを次の表に示します。

（デフォルトの）ポート番号
プロパティファイルの格納パス
プロパティ

162/UDP
22601/UDP※
＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥conf¥user.properties
snmp.trap.receive.port

22610/TCP
server.rmi.port

22611/TCP
svp.alert.receive.port

注※

デフォルトは162/UDPです。もし，162/UDPがほかの製品で使用されていた場合，22601/UDPがデフォルトになります。

関連項目

(1) ポート変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

(3) ポートを変更する

A.1 Compute Systems Managerサーバで使用されるポート

B.1.3 Compute Systems Managerサーバのポートや機能に関するプロパティ（user.properties）

(3) ポートを変更する

Compute Systems Managerをインストールしたあとに，Compute Systems Managerで使用されるポート番号を変更する手順を次に示します。

Compute Systems Managerを停止します。

Compute Systems Managerサーバのプロパティ，またはHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティを編集します。

Compute Systems Managerを起動します。

ポートが変更されます。

管理サーバと管理クライアント間の通信に使用するポート（デフォルトは23015/tcpまたは23016/tcp）を変更した場合，Compute Systems ManagerにアクセスするURLも変更してください。

関連項目

(1) ポート変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

(2) ポート変更時に編集するCompute Systems Managerサーバのプロパティ

(2) Compute Systems ManagerのURLを変更する

8.1.2 Compute Systems Managerを起動する

8.1.3 Compute Systems Managerを停止する

3.4.2 管理サーバのホスト名またはIPアドレスの変更

この項の構成

(1) 管理サーバのホスト名変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

(2) 管理サーバのIPアドレス変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

(3) 管理サーバのホスト名またはIPアドレスを変更する

(1) 管理サーバのホスト名変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

管理サーバのホスト名を変更した場合，変更が必要なHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティを次の表に示します。

重要

httpsd.confファイルには，ホスト名を指定することをお勧めします。

プロパティファイルの格納パス | プロパティ | 編集内容
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥httpsd¥conf¥httpsd.conf | ServerName | 変更後のホスト名に変更します。
<VirtualHost>タグ | 管理サーバと管理クライアント間でセキュリティ通信していて，かつ，ホスト名が指定されていた場合は，アスタリスク（*）に変更します。
<VirtualHost>タグ内のServerNameパラメーター | 管理サーバと管理クライアント間でセキュリティ通信している場合は変更後のホスト名に変更します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥HDB¥CONF¥pdsys | pdunit -x | ループバックアドレス127.0.0.1に変更します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥database¥work¥def_pdsys
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥HDB¥CONF¥pdutsys | pd_hostname
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥database¥work¥def_pdutsys
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥HDB¥CONF¥emb¥HiRDB.ini | PDHOST

関連項目

(2) 管理サーバのIPアドレス変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

(3) 管理サーバのホスト名またはIPアドレスを変更する

B.2.1 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティとは

B.2.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティの一覧

(2) 管理サーバのIPアドレス変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

管理サーバのIPアドレスを変更した場合，変更が必要なHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティを次の表に示します。

重要

httpsd.confファイルには，ホスト名を指定することをお勧めします。

プロパティファイルの格納パス
プロパティ
編集内容

＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥httpsd¥conf¥httpsd.conf
ServerName
変更後のホスト名またはIPアドレスに変更します。

＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥HDB¥CONF¥pdsys
pdunit -x
変更前のIPアドレスが指定されていた場合は，ループバックアドレス127.0.0.1に変更します。

＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥database¥work¥def_pdsys

＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥HDB¥CONF¥pdutsys
および
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥database¥work¥def_pdutsys
pd_hostname

＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥HDB¥CONF¥emb¥HiRDB.ini
PDHOST

関連項目

(1) 管理サーバのホスト名変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

(3) 管理サーバのホスト名またはIPアドレスを変更する

B.2.1 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティとは

B.2.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティの一覧

(3) 管理サーバのホスト名またはIPアドレスを変更する

Compute Systems Managerをインストールしたあとに，管理サーバのホスト名またはIPアドレスを変更できます。

事前に確認しておく情報

変更後の管理サーバのホスト名（ホスト名を変更する場合）
すでに管理サーバのホスト名を変更した場合は，hostnameコマンドで変更後のホスト名を表示して，その値を控えておいてください。Windowsの場合はipconfig /ALLコマンドでも表示できます。
ホスト名は32バイトまで指定できます。

変更後の管理サーバのIPアドレス（IPアドレスを変更する場合）

管理サーバのホスト名またはIPアドレスを変更する手順を次に示します。

IPアドレスを変更する場合，すべてのシャーシを管理対象から外します。

Compute Systems Managerを停止します。

Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティを編集します。

Compute Systems Manager以外のHitachi Command Suite製品を使用している場合，必要に応じてそれぞれの製品の設定を見直します。

管理サーバのホスト名またはIPアドレスを変更します。
控えておいた管理サーバに設定する実際のホスト名を，大文字と小文字の区別も含めそのまま指定してください。

マシンを再起動したあと，Compute Systems Managerが正常に起動していることを確認します。

Compute Systems ManagerにアクセスするURLに変更前のホスト名またはIPアドレスが使われている場合，URLを変更します。

IPアドレスを変更した場合，管理対象から外したシャーシを管理対象に戻します。

データベースのバックアップを取得します。
ホスト名またはIPアドレスを変更すると，変更前にバックアップしたデータベースは使用できなくなるためです。

管理サーバのホスト名またはIPアドレスが変更されます。

関連項目

(1) 管理サーバのホスト名変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

(2) 管理サーバのIPアドレス変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

(2) Compute Systems ManagerのURLを変更する

8.1.2 Compute Systems Managerを起動する

8.1.3 Compute Systems Managerを停止する

B.2.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティの一覧

3.4.3 Compute Systems ManagerのURLの変更

この項の構成

(1) Compute Systems ManagerのURLを変更するタイミング

(2) Compute Systems ManagerのURLを変更する

(1) Compute Systems ManagerのURLを変更するタイミング

Compute Systems Managerの運用を開始したあとに，次のどれかの設定を変更した場合，Compute Systems ManagerにアクセスするためのURLを変更する必要があります。

管理クライアントと管理サーバ間で使用するポート番号の変更

管理サーバのホスト名またはIPアドレスの変更

SSLを使用するため，またはSSLの使用を中止するための設定変更

関連項目

(2) Compute Systems ManagerのURLを変更する

(2) Compute Systems ManagerのURLを変更する

管理サーバのホスト名，IPアドレス，ポート番号，SSL設定などを変更した場合は，Compute Systems ManagerにアクセスするURLを変更する必要があります。

事前に確認しておく情報

変更後のURL
プロトコルとポートを含む完全なURL（例：http://HostA:23015）を指定する必要があります。

Compute Systems ManagerのURLを変更する手順を次に示します。

次のコマンドを実行して，現在登録されているURLの情報を確認します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdschgurl /list

次のコマンドを実行して，Compute Systems ManagerにアクセスするURLを変更します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdschgurl /change ＜変更後のURL＞ /type HCSM

同じ管理サーバにインストールされているCompute Systems Manager以外のHitachi Command Suite製品のURLもすべて変更する場合には，次のコマンドを実行します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdschgurl /change ＜変更前のURL＞ ＜変更後のURL＞

Compute Systems ManagerにアクセスするURLが変更されます。

関連項目

(1) Compute Systems ManagerのURLを変更するタイミング

3.4.4 JDKを変更する

管理サーバで使用するJDKを変更したい場合，Compute Systems Managerをインストールしたあとに，必要に応じて変更できます。

使用するJDKを変更する手順を次に示します。

Compute Systems Managerを停止します。

次のコマンドを実行して，JDKを変更します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdschgjdk

表示された画面で，使用するJDKを選択します。

Compute Systems Managerを起動します。

セキュリティ通信している場合は，次のサーバ証明書を管理サーバにインポートし直します。

Hitachi Command Suite共通コンポーネントのサーバ証明書および認証局のサーバ証明書

Compute Systems Managerサーバのサーバ証明書および認証局のサーバ証明書

LDAPディレクトリサーバのサーバ証明書

インポートし直すことで，サーバ証明書の格納場所が切り替わります。

重要

Oracle JDKを上書きまたはアップデートした場合は，hcmdschgjdkコマンドを再実行して，設定し直してください。

Oracle JDKをアンインストールし，元のJDKを使用するよう戻す場合は，hcmdschgjdkコマンドを実行して表示される画面で製品に同梱されたJDKを選択してください。

関連項目

5.1 セキュリティの設定とは

8.1.2 Compute Systems Managerを起動する

8.1.3 Compute Systems Managerを停止する

3.4.5 管理サーバの時刻設定の更新

この項の構成

(1) Compute Systems Managerで適用される時刻について

(2) 運用開始後に管理サーバの時刻を調整する

(1) Compute Systems Managerで適用される時刻について

Compute Systems Managerは，管理サーバの時刻を基準としてデータを管理します。

このため，管理クライアントのGUIまたはCLIで表示される次の時刻も管理サーバの時刻を基準に表示されます。

アラートの発生時刻

タスクスケジュールに表示される時刻など

関連項目

(2) 運用開始後に管理サーバの時刻を調整する

(2) 運用開始後に管理サーバの時刻を調整する

NTPなど，時刻を自動的に調整する機能を使用できない場合，または直ちに時刻を変更する必要がある場合，管理サーバの時刻を手動で変更します。

重要

米国およびカナダのタイムゾーンでCompute Systems Managerを使用する場合，2007年から米国およびカナダで適用された新しいDST（サマータイム）に対応するよう，管理サーバのOSの設定を変更してください。OSが新しいDSTに対応していない場合，Compute Systems Managerも対応しません。

管理サーバの時刻を手動で変更する手順を次に示します。

Compute Systems Managerを停止します。

現在の管理サーバの時刻を控えたあとで，管理サーバの時刻を変更します。

管理サーバの時刻を遅らせた場合，時刻を変更した時点の管理サーバの時刻になるまで待ちます。
時刻を進めた場合，この手順はスキップして次の手順に移ってください。

OSを再起動します。

管理サーバに時刻が反映されます。

関連項目

(1) Compute Systems Managerで適用される時刻について

3.4.6 アラート発生時に実行するコマンドのタイムアウト時間を変更する

アラート発生時に実行するコマンドのタイムアウト時間を変更できます。処理に時間の掛かるコマンドを実行する場合は，タイムアウト時間を調整してください。

アラート発生時に実行するコマンドのタイムアウト時間を変更する手順を次に示します。

Compute Systems Managerを停止します。

次の場所に格納されているuser.propertiesを開きます。
＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥conf¥user.properties

server.process.timeoutプロパティに， コマンドのタイムアウト時間を設定します。

Compute Systems Managerを起動します。

コマンドのタイムアウト時間が変更されます。

関連項目

8.1.2 Compute Systems Managerを起動する

8.1.3 Compute Systems Managerを停止する

B.1.3 Compute Systems Managerサーバのポートや機能に関するプロパティ（user.properties）

3.4.7 管理クライアントに表示される温度の単位を設定する

Compute Systems Managerでリソースの電力情報を取得している場合，管理クライアントに表示される温度の単位を，華氏または摂氏に変更できます。

管理クライアントに表示される温度の単位を設定する手順を次に示します。

Compute Systems Managerを停止します。

次の場所に格納されているuser.propertiesを開きます。
＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥conf¥user.properties

powermonitoring.temperature.unitプロパティに，温度の表示単位を設定します。
powermonitoring.temperature.unitプロパティが設定されていない場合は追記します。

Compute Systems Managerを起動します。

管理クライアントに表示される温度の単位が変更されます。

関連項目

8.1.2 Compute Systems Managerを起動する

8.1.3 Compute Systems Managerを停止する

B.1.3 Compute Systems Managerサーバのポートや機能に関するプロパティ（user.properties）

3.4.8 管理サーバのWindowsファイアウォールにHitachi Command Suite共通コンポーネントのサービスを設定する

Compute Systems ManagerをインストールしたあとでWindowsファイアウォールを有効にした場合，WindowsファイアウォールにHitachi Command Suite共通コンポーネントのサービスを設定する必要があります。

事前に確認しておく情報

Windowsファイアウォールのサービスが起動されている
Windowsファイアウォールのサービスの表示名は，Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)です。

WindowsファイアウォールにHitachi Command Suite共通コンポーネントのサービスを設定する手順を次に示します。

次のコマンドを実行します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdsfwcancel.bat

次のコマンドを実行します。

管理サーバがWindows Server 2003またはWindows Server 2008の場合

netsh firewall add allowedprogram program="＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥CC¥web¥bin¥cjstartweb.exe" name="HBase(trap)" mode=ENABLE

管理サーバがWindows Server 2008 R2またはWindows Server 2012の場合

netsh advfirewall firewall add rule name="HBase(trap)" dir=in action=allow program="＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥CC¥web¥bin¥cjstartweb.exe" description="＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥CC¥web¥bin¥cjstartweb.exe" enable=yes

Compute Systems Managerを再起動します。

参考

Windowsファイアウォールを有効にしてからCompute Systems Managerをインストールすれば，インストール時に自動的にWindowsファイアウォールの設定が変更されます。

関連項目

4.3.2 Windowsファイアウォールを設定する（Windows Server 2003ホスト）

4.3.3 Windowsファイアウォールを設定する（Windows Server 2008またはWindows Server 2012ホスト）

8.1.2 Compute Systems Managerを起動する

8.1.3 Compute Systems Managerを停止する

3.5 .NET Frameworkをインストールする（LPARをマイグレーションする場合）

LPARのマイグレーションに必要な，.NET Frameworkをインストールします。

事前に確認しておく情報

管理サーバに，.NET Framework 3.5 SP1および.NET Framework 3.5.1のどちらもインストールされていない

.NET Frameworkをインストールする手順を次に示します。

Windows Server 2003，またはWindows Server 2008 R2を除くWindows Server 2008の場合

次のコマンドを実行して，インストールします。

＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥DPMMEDIA¥dotNet Framework35 SP1¥dotnetfx35.exe

Windows Server 2008 R2の場合

Windowsの［サーバーマネージャー］－［機能］－［機能の追加］を選択します。

ウィザードに従って，追加する機能として［.NET Framework 3.5.1 の機能］をインストールします。

Windows Server 2012の場合

Windowsの［サーバーマネージャー］－［管理］－［役割と機能の追加］を選択します。

ウィザードに従って，.NET Frameworkをインストールするサーバを選択し，追加する機能として［.NET Framework 3.5 Features］をインストールします。

関連項目

7.5 .NET Frameworkをインストールする（デプロイメントマネージャーを使用する場合）

4. 管理対象の設定

この章では，Compute Systems Managerの管理対象を設定するための前提条件および手順について説明します。

この章の構成

4.1 管理対象ホストの設定

4.2 管理対象サーバの設定

4.3 管理対象ホストの設定（Windowsホスト）

4.4 管理対象ホストの設定（Linuxホスト）

4.5 移行する管理対象ホストを探索するための設定を変更する

4.6 シャーシのマネジメントモジュールのIPアドレスを変更する

4.1 管理対象ホストの設定

この節の構成

4.1.1 WoLを有効にする

4.1.2 BMC監視を有効にする

4.1.1 WoLを有効にする

Compute Systems Managerでは，ユーザーが設定したBMCの情報を基に，WoLを利用して管理対象ホストの電源を制御できます。WoLを有効にしておくと，電源ON実行時にBMCの設定がない場合でも，WoLによって処理が試行されます。

事前に確認しておく情報

管理対象ホストがWoLに対応している

ネットワークアダプターのWoLの設定を有効にします。設定の詳細については，サーバ（ハードウェア）の各ベンダーのドキュメントを参照してください。

注意

ネットワークにスイッチまたはルーターが配置されている場合にWoLを使用するとき，管理対象ホストの電源管理ができなくなることがあります。次の場合に注意してください。

マジックパケットが遮断された場合

電源が切れた結果，ARPテーブルから管理対象ホストのIPアドレス（マジックパケットの送信先）が消えた場合

関連項目

4.3.1 ホストを管理対象にするための確認事項（Windowsホスト）

4.4.1 ホストを管理対象にするための確認事項（Linuxホスト）

4.1.2 BMC監視を有効にする

Alive Monitorをインストールすると，BMCとホスト間で相互に監視できます。ホストに異常が発生した場合は，Compute Systems Managerにアラートが通知されます。BMCに異常が発生した場合は，ホストにログが出力されます。

管理対象ホストがAlive Monitorの適用OSであることを確認の上，管理対象ホストにAlive Monitorをインストールします。

関連項目

4.3.1 ホストを管理対象にするための確認事項（Windowsホスト）

4.4.1 ホストを管理対象にするための確認事項（Linuxホスト）

4.2 管理対象サーバの設定

この節の構成

4.2.1 日立製のブレードサーバを管理対象にするための確認事項

4.2.2 日立製のラックマウントサーバを管理対象にするための確認事項

4.2.1 日立製のブレードサーバを管理対象にするための確認事項

日立製のブレードサーバを管理対象として登録する前に，次の条件を満たしていることを確認してください。

日立製のブレードサーバとシャーシのマネジメントモジュールが最新のファームウェアの必要条件を満たしている
詳細については，ソフトウェア添付資料を参照してください。

シャーシのマネジメントモジュールがHTTPSのポートを使用する設定になっている
日立製のブレードサーバに付属しているWebコンソールを使用して，HTTPSのポートの設定を確認してください。

4.2.2 日立製のラックマウントサーバを管理対象にするための確認事項

日立製のラックマウントサーバを管理対象として登録する前に，次の条件を満たしていることを確認してください。

日立製のラックマウントサーバのBMCが最新のファームウェアの必要条件を満たしている
詳細については，ソフトウェア添付資料を参照してください。

ラックマウントのBMCモジュールがHTTPSのポートを使用する設定になっている
日立製のラックマウントサーバに付属しているWebコンソールを使用して，HTTPSのポートの設定を確認してください。

4.3 管理対象ホストの設定（Windowsホスト）

この節の構成

4.3.1 ホストを管理対象にするための確認事項（Windowsホスト）

4.3.2 Windowsファイアウォールを設定する（Windows Server 2003ホスト）

4.3.3 Windowsファイアウォールを設定する（Windows Server 2008またはWindows Server 2012ホスト）

4.3.4 DCOMを有効にする（Windowsホスト）

4.3.5 UACを使用したリモート接続を設定する（Windows Server 2008またはWindows Server 2012ホスト）

4.3.6 fcinfoツールをインストールする（Windows Server 2003ホスト）

4.3.7 SNMPトラップを設定する（Windowsホスト）

4.3.1 ホストを管理対象にするための確認事項（Windowsホスト）

Windowsのホストを管理対象に設定するため，ホストで事前に確認しておく情報と事前に完了しておく操作を，次に示します。

事前に確認しておく情報

ホストのハードウェアがCompute Systems Managerの前提ハードウェアである

ホストのOSがCompute Systems Managerの適用OSである

リモート接続で使用するアカウントが，Administratorsグループ所属でホストに登録されている

Windows Server 2003のホストの性能を監視する場合，QoSパケットスケジューラがインストールされていない
QoSパケットスケジューラがインストールされている場合はQoSパケットスケジューラを無効にすること

事前に完了しておく操作

前提ソフトウェアのインストール

Windowsのファイアウォール設定

DCOMの有効化

Windows Server 2008またはWindows Server 2012のホストの場合，UACを使用するためのリモート接続設定

Windows Server 2003のホストの場合，fcinfoツールのインストール
SANのリソースを管理する場合にfcinfoツールが必要です。

WoLの有効化（任意）

関連項目

4.1.1 WoLを有効にする

4.3.2 Windowsファイアウォールを設定する（Windows Server 2003ホスト）

4.3.3 Windowsファイアウォールを設定する（Windows Server 2008またはWindows Server 2012ホスト）

4.3.4 DCOMを有効にする（Windowsホスト）

4.3.5 UACを使用したリモート接続を設定する（Windows Server 2008またはWindows Server 2012ホスト）

4.3.6 fcinfoツールをインストールする（Windows Server 2003ホスト）

4.3.2 Windowsファイアウォールを設定する（Windows Server 2003ホスト）

WMIをWindowsファイアウォールに設定することで，管理対象ホストと通信できるようにします。

事前に確認しておく情報

管理対象ホストがWindows Sever 2003である

Windowsファイアウォールが有効になっている

ホストがWindows Sever 2003の場合に，WMIをWindowsファイアウォールに設定する手順を次に示します。

Windowsファイアウォールが例外を許可しない設定になっている場合，次のコマンドを実行して例外を許可する設定に変更します。

netsh firewall set opmode mode=ENABLE exceptions=ENABLE

次のコマンドを実行して，WindowsファイアウォールにWMIを例外登録します。

netsh firewall set service RemoteAdmin enable

WindowsファイアウォールにWMIが例外登録されます。

関連項目

4.3.1 ホストを管理対象にするための確認事項（Windowsホスト）

4.3.3 Windowsファイアウォールを設定する（Windows Server 2008またはWindows Server 2012ホスト）

WMIをWindowsファイアウォールに設定することで，管理対象ホストと通信できるようにします。

事前に確認しておく情報

管理対象ホストがWindows Server 2008またはWindows Server 2012である

Windowsファイアウォールが有効になっている

ホストがWindows Sever 2008またはWindows Server 2012の場合に，WMIをWindowsファイアウォールに設定する手順を次に示します。

Windowsファイアウォールで［受信接続］が［すべての接続をブロック］の場合は［許可］または［ブロック (既定)］に変更します。
［許可］に変更した場合は，次の手順以降は不要です。

次のコマンドを実行して，WindowsファイアウォールでWMIの［規則］を有効にします。

netsh advfirewall firewall set rule group="windows management instrumentation (wmi)" new enable=yes

Windowsファイアウォールの設定でWMIの［規則］が有効になります。

関連項目

4.3.1 ホストを管理対象にするための確認事項（Windowsホスト）

4.3.4 DCOMを有効にする（Windowsホスト）

DCOMを有効にすることで，管理対象ホストから情報が取得できるようになります。

事前に確認しておく情報

管理対象ホストがWindowsである

DCOMを有効にする手順を次に示します。

dcomcnfgコマンドを実行します。

コンポーネントサービスのサブカテゴリの［コンピュータ］から［マイコンピュータ］を選択します。

右クリックして［プロパティ］を選択します。

［規定のプロパティ］タブを選択し，［このコンピュータ上で分散COMを有効にする］を選択します。

［COMセキュリティ］タブを選択し，次のように変更します。

［アクセス許可］－［制限の編集］を選択し，「Everyone」の［リモートアクセス］を「許可」に変更する。

［起動とアクティブ化のアクセス許可］－［制限の編集］を選択し，「Everyone」の［リモートからのアクティブ化］を「許可」に変更する。

管理対象ホストを再起動します。

DCOMが有効になります。

関連項目

4.3.1 ホストを管理対象にするための確認事項（Windowsホスト）

4.3.5 UACを使用したリモート接続を設定する（Windows Server 2008またはWindows Server 2012ホスト）

Windows Server 2008またはWindows Server 2012のホストとUACを使用して接続するためには，管理サーバとホスト間のリモート接続が設定されている必要があります。

UACが有効になっている状態で，Administratorでないローカルユーザーを使用してリモート接続する場合，管理対象ホストでリモート接続を許可するよう設定します。

参考

Administrator（ビルトインアカウント）およびドメインユーザーは，標準でUACを使用したリモート接続が許可されているため，このトピックで説明している設定は不要です。

事前に確認しておく情報

管理対象ホストがWindows Server 2008またはWindows Server 2012である

次に示すコマンドを実行して，UACのリモート接続を許可します。コマンド実行後，OSの再起動は不要です。

reg add HKLM¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Policies¥System /v LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f

重要

UACリモート接続の許可を解除する場合は次のコマンドを実行します。ただし，次のコマンドを実行した場合は，OSの再起動が必要です。

reg delete HKLM¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Policies¥System /v LocalAccountTokenFilterPolicy /f

関連項目

4.3.1 ホストを管理対象にするための確認事項（Windowsホスト）

4.3.6 fcinfoツールをインストールする（Windows Server 2003ホスト）

fcinfoツールをインストールすると，Windows Server 2003でファイバーチャネルのHBAの情報を取得できるようになります。

事前に確認しておく情報

管理対象ホストがWindows Server 2003である

SANのリソースを管理している

HBAの情報を取得したい場合，Microsoftのホームページからfcinfoツールをダウンロードして，インストールしてください。

関連項目

4.3.1 ホストを管理対象にするための確認事項（Windowsホスト）

4.3.7 SNMPトラップを設定する（Windowsホスト）

Windowsの管理対象ホストで発生したイベントのトラップを管理サーバで監視するには，管理対象ホストでの設定が必要です。

トラップを送信したいWindowsの管理対象ホストにはすべて設定してください。

事前に完了しておく操作

管理対象ホストへの管理者でのログイン

SNMPを使用して管理対象ホストからイベントのトラップを送信するための設定手順を，次に示します。

Windows Server 2003の場合，次の手順でWindows SNMPサービスを管理対象ホストにインストールします。

Windowsの［プログラムの追加と削除］－［Windowsコンポーネントの追加と削除］－［管理とモニタツール］を選択し，［詳細］ボタンをクリックします。
チェックボックスは触らないでください。

［簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)］を選択し，［OK］ボタンをクリックし，［次へ］ボタンをクリックします。
以降は画面の指示に従います。

Windows Server 2008の場合，次の手順でWindows SNMPサービスを管理対象ホストにインストールします。

Windowsの［サーバーマネージャ］－［機能］－［SNMPサービス］を選択し，［次へ］ボタンをクリックします。

［インストール］ボタンをクリックします。

Windows Server 2012の場合，次の手順でWindows SNMPサービスを管理対象ホストにインストールします。

Windowsの［サーバーマネージャー］－［管理］－［役割と機能の追加］を選択します。

画面の指示に従って［機能の選択］まで進め，［SNMPサービス］を選択します。

［インストール］ボタンをクリックします。

Compute Systems Managerへトラップを送信できるように，Windows SNMPサービスを次の手順で設定します。

Windowsの［サービス］ダイアログから［SNMPサービス］を右クリックし，［プロパティ］を選択します。

［トラップ］タブをクリックし，［コミュニティ名］ボックスにコミュニティ名を入力します。
コミュニティ名は大文字小文字が区別されます。このコミュニティ名宛てにトラップメッセージを送信します。
［一覧に追加］をクリックします。

［トラップ送信先］の［追加］ボタンをクリックします。

［ホスト名、IPアドレス、またはIPXアドレス］ボックスに管理サーバのホスト名，またはIPアドレスを入力し，［追加］ボタンをクリックします。

管理サーバのSNMPトラップリスニングのポート番号がデフォルト値（162/udp）以外の場合，管理対象ホストで，SNMPトラップの送信先ポート番号を同じ値に変更します。

SNMPサービス経由でイベントを送信するためのトラップイベントを設定します。
コマンドプロンプトで，次のコマンドを実行します。
evntcmd ＜設定ファイルへのパス＞
＜設定ファイルへのパス＞には，次の場所に格納されているhfcwdd.cnfをコピーしたファイルパスを指定します。
hfcwdd.cnfファイル格納場所：＜Compute Systems Managerのインストールメディア＞¥HCSM_SERVER¥snmp¥windows¥hfcwdd.cnf

関連項目

3.1.3 インバンドSNMPトラップの監視とは

3.1.4 インバンドSNMPトラップを監視する

(3) ポートを変更する

4.4 管理対象ホストの設定（Linuxホスト）

この節の構成

4.4.1 ホストを管理対象にするための確認事項（Linuxホスト）

4.4.2 OSのファイルおよびディレクトリ構成の確認項目（Linuxホスト）

4.4.3 Compute Systems Managerで使用するアカウントを設定する（Linuxホスト）

4.4.4 IP接続を許可する（Linuxホスト）

4.4.5 管理対象ホストへのログインの許可とは

4.4.6 rootユーザーでのログインを許可する（Linuxホスト）

4.4.7 一般ユーザーでログインし，suコマンドを利用することを許可する（Linuxホスト）

4.4.8 一般ユーザーでログインし，sudoコマンドを利用することを許可する（Linuxホスト）

4.4.9 SNMPトラップを設定する（Linuxホスト）

4.4.1 ホストを管理対象にするための確認事項（Linuxホスト）

Linuxのホストを管理対象に設定するため，ホストで事前に確認しておく情報と事前に完了しておく操作を次に示します。

事前に確認しておく情報

ホストのハードウェアがCompute Systems Managerの前提ハードウェアである

ホストのOSがCompute Systems Managerの適用OSである

使用するアカウントがホストに登録されている

OSのファイルおよびディレクトリ構成が登録可能な状態である

事前に完了しておく操作

前提ソフトウェアのインストール

sysstatパッケージのインストール
物理ディスクを性能監視する場合，sysstatパッケージが必要です。

IP接続の許可

WoLの有効化（任意）

関連項目

4.1.1 WoLを有効にする

4.4.2 OSのファイルおよびディレクトリ構成の確認項目（Linuxホスト）

4.4.3 Compute Systems Managerで使用するアカウントを設定する（Linuxホスト）

4.4.4 IP接続を許可する（Linuxホスト）

4.4.5 管理対象ホストへのログインの許可とは

4.4.6 rootユーザーでのログインを許可する（Linuxホスト）

4.4.7 一般ユーザーでログインし，suコマンドを利用することを許可する（Linuxホスト）

4.4.8 一般ユーザーでログインし，sudoコマンドを利用することを許可する（Linuxホスト）

4.4.2 OSのファイルおよびディレクトリ構成の確認項目（Linuxホスト）

Linuxのホストを管理対象として登録する場合に，ホストのOSのファイルおよびディレクトリ構成が次の状態になっているか確認してください。

次に示すOS標準のコマンドのパスが変更されていない
/sbin, /bin, /usr/sbin, /usr/bin

/procおよび/sysのディレクトリがある

次に示すLinuxのディストリビューション情報ファイルが，存在していて，かつ変更されていない

Red Hat Linuxの場合：/etc/redhat-release

SUSE Linuxの場合：/etc/SuSE-release

Oracle Linuxの場合：/etc/oracle-releaseまたは/etc/enterprise-release

4.4.3 Compute Systems Managerで使用するアカウントを設定する（Linuxホスト）

管理対象ホストがLinuxの場合に，Compute Systems Managerで使用するアカウントの設定が必要です。

管理サーバから操作できるアカウントを割り当てる手順を次に示します。

ログインシェルをbashまたはtcshに設定します。
設定の例を次に示します。

既存アカウントの場合：usermodコマンドでログインシェルを変更します。

新規アカウント作成の場合：作成コマンド（adduser）実行時にログインシェルを指定します。

Compute Systems Managerで使用するアカウントに空の初期化スクリプトを設定します。
シェルごとの初期化スクリプトを，次に示します。

bash：/etc/profile，~/.bash_profile，~/.bashrc

tcsh：/etc/csh.login，/etc/csh.cshrc，~/.login，~/.cshrc

管理サーバから管理対象ホストにリモート接続できるようになります。

関連項目

4.4.1 ホストを管理対象にするための確認事項（Linuxホスト）

4.4.5 管理対象ホストへのログインの許可とは

4.4.4 IP接続を許可する（Linuxホスト）

管理対象ホストがLinuxの場合に，管理サーバとのSSHプロトコルによるIP接続の設定が必要です。

管理サーバからのSSHプロトコルによる接続を許可する手順を次に示します。

OSのTCP Wrapper機能が有効になっている場合は，/etc/hosts.allowに管理サーバのIPアドレスを追記します。
sshd:＜管理サーバのIPアドレス＞
記述例を次に示します。

sshd:168.1.2.3

ほかのユーザーがSSHプロトコルによって接続していないことを確認します。

/etc/ssh/sshd_configを開き，次の項目の値を変更します。
PermitRootLogin yes
一般ユーザーだけをログインに利用する場合は，PermitRootLogin noに変更します。
PasswordAuthentication yes
Protocol 2,1またはProtocol 2

次のコマンドを実行して，デーモンを再起動します。

/etc/rc.d/init.d/sshd restart

管理対象ホストでファイアウォールを設定した場合は，SSHプロトコルによる接続を許可するポートの設定を変更する必要があります。
ファイアウォール設定の詳細については，各OSのドキュメントを参照してください。

SSHプロトコルによる接続が許可されます。

関連項目

4.4.1 ホストを管理対象にするための確認事項（Linuxホスト）

4.4.5 管理対象ホストへのログインの許可とは

4.4.5 管理対象ホストへのログインの許可とは

Linuxのホストにアクセスする際，ホストに登録されているアカウントを使ってアクセスします。アカウントにはroot権限が必要です。

次のどれかの方法でLinuxのホストにアクセスできます。運用に合わせて使い分けてください。

一般ユーザーでアクセスし，sudoコマンドでroot権限を持つユーザーで実行する
ホストにアクセスする方法で最も安全な方法です。root権限を持つユーザーで実行するためには，管理対象ホストでsudoコマンドの設定が必要です。

一般ユーザーでアクセスし，suコマンドでroot権限を持つユーザーに切り替える
ユーザーIDやパスワードが漏えいしなければ，rootユーザーでアクセスするより安全です。ただし，root権限を持つユーザーに切り替えるためには，rootユーザーのパスワードが必要です。

rootユーザーでアクセスする
rootユーザーでアクセスすることは容易ですが，rootパスワードが漏えいして管理対象ホストの設定が偽造されるおそれがあります。rootユーザーでのアクセスは，権限のないアクセスを防止できる環境の場合に採用してください。

関連項目

4.4.3 Compute Systems Managerで使用するアカウントを設定する（Linuxホスト）

4.4.4 IP接続を許可する（Linuxホスト）

4.4.6 rootユーザーでのログインを許可する（Linuxホスト）

4.4.7 一般ユーザーでログインし，suコマンドを利用することを許可する（Linuxホスト）

4.4.8 一般ユーザーでログインし，sudoコマンドを利用することを許可する（Linuxホスト）

4.4.6 rootユーザーでのログインを許可する（Linuxホスト）

Linuxの管理対象ホストと管理サーバ間でSSHプロトコルを使用する場合は，ログインユーザーの設定が必要です。

参考

管理対象ホストに一般ユーザーでログインしてsuコマンドまたはsudoコマンドを利用する場合は，このトピックで説明している設定は不要です。

事前に確認しておく情報

管理対象ホストがLinuxである

事前に完了しておく操作

rootユーザーを使用した，SSHプロトコルによるIP接続の設定

rootユーザーでログインできるようにする手順を次に示します。

管理対象ホストを探索するときに利用する認証情報として，次の情報を管理サーバに登録します。

IPアドレス：＜管理対象ホストのIPアドレス＞

ポート番号：＜管理対象ホストのSSHポート番号＞

ユーザー名：root

パスワード：＜rootユーザーのパスワード＞

suパスワード：空白

管理クライアントを使用した管理対象ホストの設定については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド」を参照してください。

rootユーザーでログインできるようになります。

関連項目

4.4.1 ホストを管理対象にするための確認事項（Linuxホスト）

4.4.4 IP接続を許可する（Linuxホスト）

4.4.5 管理対象ホストへのログインの許可とは

4.4.7 一般ユーザーでログインし，suコマンドを利用することを許可する（Linuxホスト）

Linuxの管理対象ホストと管理サーバ間でSSHプロトコルを使用する場合は，ログインユーザーの設定が必要です。

参考

管理対象ホストにrootユーザーでログインする場合，または一般ユーザーでログインしてsudoコマンドを利用する場合は，このトピックで説明している設定は不要です。

事前に確認しておく情報

管理対象ホストがLinuxである

事前に完了しておく操作

root権限を持たない一般ユーザーを使用した，SSHプロトコルによるIP接続の設定

管理対象ホストに一般ユーザーでログインし，suコマンドを利用できるようにする手順を次に示します。

管理対象ホストを探索するときに利用する認証情報として，次の情報を管理サーバに登録します。

IPアドレス：＜管理対象ホストのIPアドレス＞

ポート番号：＜管理対象ホストのSSHポート番号＞

ユーザー名：＜ログイン時に使用する一般ユーザーのID＞

パスワード：＜一般ユーザーのパスワード＞

suパスワード：＜rootユーザーのパスワード＞

管理クライアントを使用した管理対象ホストの設定については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド」を参照してください。

rootユーザーでのアクセスを制限したい場合は，管理対象ホストで/etc/ssh/sshd_configを開き，PermitRootLoginの値を次のように変更します。

PermitRootLogin no

重要

ほかのプログラムでrootユーザーを使ってログインすることがない場合は，PermitRootLogin noに設定することをお勧めします。

一般ユーザーでログインしてsuコマンドを利用できるようになります。

関連項目

4.4.1 ホストを管理対象にするための確認事項（Linuxホスト）

4.4.4 IP接続を許可する（Linuxホスト）

4.4.5 管理対象ホストへのログインの許可とは

4.4.8 一般ユーザーでログインし，sudoコマンドを利用することを許可する（Linuxホスト）

Linuxの管理対象ホストと管理サーバ間でSSHプロトコルを使用する場合は，ログインユーザーの設定が必要です。

参考

管理対象ホストにrootユーザーでログインする場合，または一般ユーザーでログインしてsuコマンドを利用する場合は，このトピックで説明している設定は不要です。

事前に確認しておく情報

管理対象ホストがLinuxである

事前に完了しておく操作

root権限を持たない一般ユーザーを使用した，SSHプロトコルによるIP接続の設定

一般ユーザーでログインし，sudoコマンドを利用できるようにする手順を次に示します。

次に示す定義をsudoコマンドの設定に追加します。

＜一般ユーザーのID＞ ＜管理対象ホスト名＞=NOPASSWD: /usr/sbin/dmidecode
＜一般ユーザーのID＞ ＜管理対象ホスト名＞=NOPASSWD: /usr/sbin/smartctl
＜一般ユーザーのID＞ ＜管理対象ホスト名＞=NOPASSWD: /sbin/shutdown

SUSE Linuxの場合，次に示す定義もsudoコマンドの設定に追加します。

＜一般ユーザーのID＞ ＜管理対象ホスト名＞=NOPASSWD: /bin/cat
＜一般ユーザーのID＞ ＜管理対象ホスト名＞=NOPASSWD: /bin/df

Red Hat Linux，Oracle Linux，およびSUSE Linux 11 SP1の場合，次に示す定義もsudoコマンドの設定に追加します。

＜一般ユーザーのID＞ ＜管理対象ホスト名＞=NOPASSWD: /usr/sbin/exportfs

rootユーザーでのアクセスを制限したい場合は，管理対象ホストで/etc/ssh/sshd_configを開き，PermitRootLoginの値を次のように変更します。

PermitRootLogin no

重要

ほかのプログラムでrootユーザーを使ってログインすることがない場合は，PermitRootLogin noに設定することをお勧めします。

管理対象ホストを探索するときに利用する認証情報として，次の情報を管理サーバに登録します。

IPアドレス：＜管理対象ホストのIPアドレス＞

ポート番号：＜管理対象ホストのSSHポート番号＞

ユーザー名：＜ログイン時に使用する一般ユーザーのID＞

パスワード：＜一般ユーザーのパスワード＞

suパスワード：空白

管理クライアントを使用した管理対象ホストの設定については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド」を参照してください。

関連項目

4.4.1 ホストを管理対象にするための確認事項（Linuxホスト）

4.4.4 IP接続を許可する（Linuxホスト）

4.4.5 管理対象ホストへのログインの許可とは

4.4.9 SNMPトラップを設定する（Linuxホスト）

Linuxの管理対象ホストで発生したイベントのトラップを管理サーバで監視するには，管理対象ホストでの設定が必要です。

トラップを送信したいLinuxの管理対象ホストにはすべて設定してください。

事前に完了しておく操作

管理対象ホストへのスーパーユーザーでのログイン

SNMPを使用して管理対象ホストからイベントのトラップを送信するための設定手順を，次に示します。

重要

次に示す手順は，Red Hat Linux 6.2を使用した場合の例です。Red Hat Linux 6.2以外の場合は，該当するファイル名を，設定したいRed Hat Linuxのバージョンに適したファイル名に読み替えてください。

net-snmpパッケージをLinuxの管理対象ホストにインストールします。

コマンドプロンプトで，次に示すrpmパッケージの格納ディレクトリにアクセスします。

/Packages
/Server

rpmコマンドリポートにモジュールがない場合は，rpmファイルをインストールします。

次のコマンドをそれぞれ実行してください。
＜x.x.x-xx.xxx.xxxx＞はバージョンとプロセッサアーキテクチャに対応しています。

重要

Linuxのディストリビューションによって設定の差異があるため，次に示すrpmファイルのどれかがない場合があります。

ファイルがない場合は，コマンドリストの次のファイルに進んでください。

rpm -ivh lm_sensors-libs-＜x.x.x-xx.xxx.xxxx＞.rpm
rpm -ivh lm_sensors-＜x.x.x-xx.xxx.xxxx＞.rpm
rpm -ivh net-snmp-libs-＜x.x.x-xx.xxx.xxxx＞.rpm
rpm -ivh net-snmp-＜x.x.x-xx.xxx.xxxx＞.rpm
rpm -ivh net-snmp-utils-＜x.x.x-xx.xxx.xxxx＞.rpm

Linuxブートシーケンスにsnmpdを追加する場合は，次のコマンドを実行してください。

chkconfig snmpd on

イベントを監視し，トラップを送信できるように，snmpdを設定します。

/etc/snmp/snmpd.confファイルをバックアップします。

Linuxのホストにsnmpd.confファイルが正しく設定されていない場合は，次のコマンドを使用して新規にsnmpd.confファイルを作成します。

snmpconf -g basic_setup

作成した新規のsnmpd.confファイルで，/etc/snmp/snmpd.confファイルが上書きされます。

/etc/snmp/snmpd.confファイルのtrapsinkで始まる行を検索して，その行を次のように変更します。
/etc/snmp/snmpd.confファイルにtrapsinkで始まる行がない場合は，trapsinkで始まる新規の行を追加して設定してください。
trapsink ＜管理サーバ＞ ＜コミュニティ名＞ ＜ポート番号＞
＜管理サーバ＞：管理サーバのホスト名，またはIPアドレス
＜コミュニティ名＞：正確なSNMPコミュニティ名
＜ポート番号＞：管理サーバのトラップリスニング用のポート番号
＜ポート番号＞に指定する値がデフォルト値（162/udp）以外の場合，管理対象ホストで，SNMPトラップの送信先ポート番号も同じ値に変更してください。

/etc/snmp/snmpd.confファイルの最終行に，次のファイルの内容を追加します。
＜Compute Systems Managerのインストールメディア＞/HCSM_SERVER/snmp/linux/hfcldd-snmpd-conf.txt

次のコマンドを入力して，snmpdを再起動します。
/etc/init.d/snmpd restart

関連項目

3.1.3 インバンドSNMPトラップの監視とは

3.1.4 インバンドSNMPトラップを監視する

(3) ポートを変更する

4.5 移行する管理対象ホストを探索するための設定を変更する

管理対象ホストを移行する場合に，マザーボードの交換またはIPアドレス割り当ての変更に伴って，ホストの探索やホスト情報の更新を実行する必要があります。

すべてのホストの更新情報をホストの探索で確実に取得するため，ホストの移行方法によって探索の設定を変更します。

ホストの移行方法と，対応する探索方法について次に示します。

マザーボードを交換する場合，またはCompute Systems Managerの［リソース］タブのホスト一覧に表示されるIPアドレスを異なるホストに割り当てる場合
GUIの［管理］タブから，情報を更新する管理対象ホストに対して，探索対象条件を指定しない（［リソース探索］画面の詳細設定にある［探索対象条件］で［すべてのIPアドレス］を選択）で，ホストの探索を実行します。

ホストの詳細情報として［IPネットワーク］タブにだけ表示されるIPアドレスを新しいホストに割り当てる場合
IPアドレスを変更した管理対象ホストの情報を更新したあと，新しいホストに対してホストの探索を実行します。

ホストの探索およびホスト情報の更新については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド」を参照してください。

関連項目

2.4.9 管理対象リソースを登録する

4.6 シャーシのマネジメントモジュールのIPアドレスを変更する

シャーシのマネジメントモジュールのIPアドレスを変更した場合は，変更後のIPアドレスを指定してシャーシを再探索してください。

シャーシを探索してシャーシの情報を更新する場合の詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド」を参照してください。

関連項目

2.4.9 管理対象リソースを登録する

5. セキュリティ設定

この章では，SSL通信などセキュリティ設定について説明します。

この章の構成

5.1 セキュリティの設定とは

5.2 管理クライアントとの通信のセキュリティ設定

5.3 SMTPサーバとの通信のセキュリティ設定

5.4 管理対象サーバとの通信のセキュリティ設定

5.5 LDAPディレクトリサーバとの通信のセキュリティ設定とは

5.6 管理クライアントからの接続を制限する設定

5.1 セキュリティの設定とは

Compute Systems Managerでは，ネットワークの通信でSSLやTLSを使用してセキュリティ通信できます。セキュリティ通信を使用すると，通信路が暗号化されるため，情報の漏えいを防げます。また，通信相手を特定するための認証を強化したり，送受信するデータの改ざんを検出したりできます。

Compute Systems Managerでは次の通信路でセキュリティ通信を使用できます。

管理サーバと管理クライアント間の通信路

管理サーバとSMTPサーバ間の通信路

管理サーバと管理対象サーバ間の通信路

管理サーバと外部認証サーバ（LDAPディレクトリサーバ）間の通信路

また，特定の管理クライアントにだけ管理サーバへのアクセスを許可するよう，アクセス制限を設けることで管理サーバのセキュリティを強化できます。

重要

セキュリティを有効にしてCompute Systems Managerを運用する場合，サーバ証明書の期限が切れていないことを確認してください。サーバ証明書の期限が切れるとユーザーがCompute Systems Managerに接続できなくなることがあります。この場合，有効期限内の証明書をCompute Systems Managerに登録し直してください。

関連項目

5.5 LDAPディレクトリサーバとの通信のセキュリティ設定とは

5.6.1 管理クライアントからの接続の制限とは

5.2 管理クライアントとの通信のセキュリティ設定

このマニュアルでは，以下の内容は，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制により非公開となっています。以下の内容については，製品に付属するマニュアルをご覧ください。

5.3 SMTPサーバとの通信のセキュリティ設定

このマニュアルでは，以下の内容は，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制により非公開となっています。以下の内容については，製品に付属するマニュアルをご覧ください。

5.4 管理対象サーバとの通信のセキュリティ設定

このマニュアルでは，以下の内容は，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制により非公開となっています。以下の内容については，製品に付属するマニュアルをご覧ください。

5.5 LDAPディレクトリサーバとの通信のセキュリティ設定とは

管理サーバとLDAPディレクトリサーバの情報の送受信には，StartTLS通信を利用できます。

管理サーバとLDAPディレクトリサーバ間の通信をStartTLSで保護するためには次の作業が必要です。

exauth.propertiesファイルの設定

LDAPディレクトリサーバの証明書の入手

トラストストアーファイルへの証明書のインポート

関連項目

1.6.3 LDAPディレクトリサーバとの通信のセキュリティを設定する作業フロー

5.1 セキュリティの設定とは

5.6 管理クライアントからの接続を制限する設定

この節の構成

5.6.1 管理クライアントからの接続の制限とは

5.6.2 管理クライアントの接続を制限する

5.6.1 管理クライアントからの接続の制限とは

Compute Systems Managerでは，管理サーバにGUIまたはCLI経由でアクセスする管理クライアントを制限できます。特定の管理クライアントだけをアクセスできるようにすることで，管理サーバのセキュリティを強化できます。

関連項目

5.1 セキュリティの設定とは

5.6.2 管理クライアントの接続を制限する

5.6.2 管理クライアントの接続を制限する

管理クライアントからの接続を制限する手順を次に示します。

重要

httpsd.confファイルに登録していない管理クライアントで，Compute Systems Manager以外のHitachi Command Suite製品にログインしている場合，ログインしている製品のGUIからCompute Systems ManagerのGUIは起動できません。

Compute Systems Managerを停止します。

次の場所に格納されているhttpsd.confファイルを開きます。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥httpsd¥conf¥httpsd.conf

httpsd.confファイルの最終行に<Location /ComputeSystemsManager>タグを追加して，管理サーバに接続できる管理クライアントの情報を登録します。

Compute Systems Managerを起動します。

管理サーバに接続できる管理クライアントが制限されるようになります。

関連項目

5.6.1 管理クライアントからの接続の制限とは

8.1.2 Compute Systems Managerを起動する

8.1.3 Compute Systems Managerを停止する

6. 外部認証サーバとの連携

この章では，外部認証サーバと連携して認証する方法について説明します。

この章の構成

6.1 外部認証サーバとの連携の概要

6.2 LDAPディレクトリサーバの構造モデル

6.3 LDAPディレクトリサーバで認証する場合に必要な設定

6.4 LDAPディレクトリサーバとの接続

6.5 Kerberosサーバとの接続

6.6 LDAPディレクトリサーバと接続するための設定項目

6.7 Kerberosサーバと接続するための設定項目

6.8 外部認証サーバと接続するためのコマンド

6.9 情報検索用のユーザーアカウントを使用してLDAPディレクトリサーバに接続する

6.10 LDAPディレクトリサーバの証明書のインポート

6.1 外部認証サーバとの連携の概要

この節の構成

6.1.1 外部認証サーバとの連携とは

6.1.2 外部認可サーバとの連携とは

6.1.1 外部認証サーバとの連携とは

Hitachi Command Suite製品では，外部認証サーバに登録されたユーザーIDを使って，ログインできます。

外部認証サーバに登録されているユーザーIDをCompute Systems Managerに登録しておくことで，外部認証サーバに登録されたユーザーIDを使って，Compute Systems Managerにログインできます。このため，Compute Systems Managerでのログインパスワードの管理や，アカウントの制御が不要になります。

Compute Systems Managerでは，次の外部認証サーバとの連携をサポートしています。

LDAPディレクトリサーバ

Kerberosサーバ

重要

外部認証サーバと直接接続したり，DNSサーバに接続先の外部認証サーバを照会したりできます。外部認証サーバと直接接続する場合は，外部認証サーバとStartTLS通信できます。DNSサーバに接続先の外部認証サーバを照会する場合は，ユーザーがログインする際に，処理に時間が掛かることがあります。

関連項目

1.5.4 外部認証サーバと連携する作業フロー

6.1.2 外部認可サーバとの連携とは

6.1.2 外部認可サーバとの連携とは

外部認証サーバと外部認可サーバを併用することで，Compute Systems Managerに対するユーザーのアクセス権限を外部認可サーバで制御できます。

外部認可サーバとも連携する場合，Compute Systems Managerでは，ユーザーを外部認可サーバのグループ（認可グループ）ごとに管理するため，Compute Systems Managerでの個々のユーザーのアカウント管理や権限設定が不要になります。

関連項目

1.5.4 外部認証サーバと連携する作業フロー

6.1.1 外部認証サーバとの連携とは

6.2 LDAPディレクトリサーバの構造モデル

このマニュアルでは，以下の内容は，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制により非公開となっています。以下の内容については，製品に付属するマニュアルをご覧ください。

6.3 LDAPディレクトリサーバで認証する場合に必要な設定

このマニュアルでは，以下の内容は，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制により非公開となっています。以下の内容については，製品に付属するマニュアルをご覧ください。

6.4 LDAPディレクトリサーバとの接続

このマニュアルでは，以下の内容は，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制により非公開となっています。以下の内容については，製品に付属するマニュアルをご覧ください。

6.5 Kerberosサーバとの接続

このマニュアルでは，以下の内容は，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制により非公開となっています。以下の内容については，製品に付属するマニュアルをご覧ください。

6.6 LDAPディレクトリサーバと接続するための設定項目

このマニュアルでは，以下の内容は，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制により非公開となっています。以下の内容については，製品に付属するマニュアルをご覧ください。

6.7 Kerberosサーバと接続するための設定項目

このマニュアルでは，以下の内容は，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制により非公開となっています。以下の内容については，製品に付属するマニュアルをご覧ください。

6.8 外部認証サーバと接続するためのコマンド

このマニュアルでは，以下の内容は，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制により非公開となっています。以下の内容については，製品に付属するマニュアルをご覧ください。

6.9 情報検索用のユーザーアカウントを使用してLDAPディレクトリサーバに接続する

このマニュアルでは，以下の内容は，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制により非公開となっています。以下の内容については，製品に付属するマニュアルをご覧ください。

6.10 LDAPディレクトリサーバの証明書のインポート

このマニュアルでは，以下の内容は，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制により非公開となっています。以下の内容については，製品に付属するマニュアルをご覧ください。

7. デプロイメントマネージャーの環境設定

この章では，デプロイメントマネージャーを使用するための環境設定として，前提ソフトウェアおよびデプロイメントマネージャーのインストール，デプロイメントマネージャーで使用されるポート，および管理対象リソースの設定などについて説明します。

この章の構成

7.1 デプロイメントマネージャーの環境設定とは

7.2 デプロイメントマネージャーをインストールするための前提条件

7.3 Windows Installerをインストールする（Windows Server 2008の場合）

7.4 IISをインストールする

7.5 .NET Frameworkをインストールする（デプロイメントマネージャーを使用する場合）

7.6 デプロイメントマネージャーをインストールする

7.7 使用する.NET Frameworkのバージョンを設定する

7.8 デプロイメントマネージャーを運用するための前提条件

7.9 管理対象リソースのブートの設定を変更する

7.10 デプロイメントマネージャーが使用するポート番号を変更する

7.11 ポート変更時に編集するデプロイメントマネージャーのプロパティ

7.1 デプロイメントマネージャーの環境設定とは

デプロイメントマネージャーは，ディスクの障害や破損が発生した場合に，管理対象リソースのディスクデータを過去の状態に戻したり，同じ環境の管理対象リソースを複数構築したりする機能です。

デプロイメントマネージャーを環境設定するには，管理サーバにWindows Installer，IIS，および.NET Frameworkをインストールしたあとに，Compute Systems Managerのインストールウィザードからデプロイメントマネージャーをインストールします。

必要に応じて，デプロイメントマネージャーが使用するポートを変更します。また，管理対象リソースのブートの設定を変更します。

すでにデプロイメントマネージャーがインストールされている場合，Compute Systems Managerのインストールウィザードからデプロイメントマネージャーをアップグレードインストール，上書きインストール，およびアンインストールできます。

関連項目

2.1.2 システム要件を確認する

7.6 デプロイメントマネージャーをインストールする

7.7 使用する.NET Frameworkのバージョンを設定する

7.8 デプロイメントマネージャーを運用するための前提条件

7.9 管理対象リソースのブートの設定を変更する

7.10 デプロイメントマネージャーが使用するポート番号を変更する

7.2 デプロイメントマネージャーをインストールするための前提条件

デプロイメントマネージャーをインストールするための前提条件を次に示します。

管理サーバに前提ソフトウェア（Windows Installer 4.5以降，IIS 6.0以降，.NET Framework 3.5 SP1または.NET Framework 3.5.1，および.NET Framework 4.x）がインストールされている

デプロイメントマネージャーが使用するポートが，ほかの製品で使用されているポートと競合していない
デプロイメントマネージャーが使用するポートには変更できないものがあり，そのポートがほかの製品によって使用されている場合は，デプロイメントマネージャーとその製品が正常に動作しなくなるおそれがあります。

異なる言語対応のSQL Serverが混在していない
デプロイメントマネージャーをインストールすると，SQL Serverが自動でインストールされます。このとき，異なる言語対応のSQL Serverがインストールされていると，デプロイメントマネージャーのインストールに失敗します。

注意

デプロイメントマネージャー以外で使用しているSQL Serverのインスタンスをアンインストールする場合は，DPMDBIインスタンスを削除しないでください。

関連項目

2.1.3 ポート番号が競合していないことを確認する

7.1 デプロイメントマネージャーの環境設定とは

7.3 Windows Installerをインストールする（Windows Server 2008の場合）

7.4 IISをインストールする

7.5 .NET Frameworkをインストールする（デプロイメントマネージャーを使用する場合）

7.6 デプロイメントマネージャーをインストールする

A.1 Compute Systems Managerサーバで使用されるポート

A.3 デプロイメントマネージャーで使用されるポート

7.3 Windows Installerをインストールする（Windows Server 2008の場合）

デプロイメントマネージャーをインストールする前に，Windows Installerをインストールします。Windows Server 2008 R2を除くWindows Server 2008の場合だけ，インストールが必要です。

事前に確認しておく情報

管理サーバにWindows Installer 4.5以降がインストールされていない

次のコマンドを起動して，Windows Installerをインストールします。

アーキテクチャがx86の場合
＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥DPMMEDIA¥Windows Installer¥Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu

アーキテクチャがx64の場合
＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥DPMMEDIA¥Windows Installer¥Windows6.0-KB942288-v2-x64.msu

関連項目

7.1 デプロイメントマネージャーの環境設定とは

7.2 デプロイメントマネージャーをインストールするための前提条件

7.4 IISをインストールする

デプロイメントマネージャーをインストールする前に，IISをインストールします。

IISをインストールする手順を次に示します。

管理サーバにIIS 6.0以降がインストールされていない場合，OSに添付されているIISをインストールします。
ただし，次に示すバージョンのIISの場合は，機能を指定してインストールしてください。
IIS 7.xの場合

静的なコンテンツ

ASP.NET

IIS 6メタベース互換

IIS管理コンソール

IIS 8.0以降の場合

静的なコンテンツ

ASP.NET 3.5

IIS 6管理互換

IIS管理コンソール

IIS 6.0またはIIS 7.xの場合，IISの既定のWebサイトを設定します。

既定のWebサイトがなければ新規に作成します。

既定のWebサイトへHTTP通信でループバックアドレス127.0.0.1からアクセスできるよう設定します。既定のWebサイトのポート番号は，デプロイメントマネージャーと通信する場合に使用されます。

関連項目

7.1 デプロイメントマネージャーの環境設定とは

7.2 デプロイメントマネージャーをインストールするための前提条件

7.5 .NET Frameworkをインストールする（デプロイメントマネージャーを使用する場合）

デプロイメントマネージャーをインストールする前に，.NET Frameworkをインストールします。

事前に確認しておく情報

次のどちらかの条件が満たされていること

管理サーバに，.NET Framework 3.5 SP1および.NET Framework 3.5.1のどちらもインストールされていない

管理サーバに，.NET Framework 4.xがインストールされていない

事前に完了しておく操作

管理サーバでのIIS 6.0以降のインストール

.NET Frameworkをインストールする手順を次に示します。

.NET Framework 3.5 SP1および.NET Framework 3.5.1のどちらもインストールされていない場合，次の手順でインストールします。

Windows Server 2008 R2を除くWindows Server 2008の場合

次のコマンドを実行して，インストールします。

＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥DPMMEDIA¥dotNet Framework35 SP1¥dotnetfx35.exe

Windows Server 2008 R2の場合

Windowsの［サーバーマネージャー］－［機能］－［機能の追加］を選択します。

ウィザードに従って，追加する機能として［.NET Framework 3.5.1の機能］をインストールします。

Windows Server 2012の場合

Windowsの［サーバーマネージャー］－［管理］－［役割と機能の追加］を選択します。

ウィザードに従って，.NET Frameworkをインストールするサーバを選択し，追加する機能として［.NET Framework 3.5 Features］をインストールします。

.NET Framework 4.xがインストールされていない場合，次の手順でインストールします。

Windows Server 2012の場合

Windowsの［サーバーマネージャー］－［管理］－［役割と機能の追加］を選択します。

ウィザードに従って，.NET Frameworkをインストールするサーバを選択し，追加する機能として［.NET Framework 4.5 Features］をインストールします。

Windows Server 2012以外の場合

次のコマンドを起動して，インストールします。

＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥DPMMEDIA¥dotNet Framework40¥dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥DPMMEDIA¥dotNet Framework40¥ja¥dotNetFx40LP_Full_x86_x64ja.exe

関連項目

3.5 .NET Frameworkをインストールする（LPARをマイグレーションする場合）

7.1 デプロイメントマネージャーの環境設定とは

7.2 デプロイメントマネージャーをインストールするための前提条件

7.4 IISをインストールする

7.6 デプロイメントマネージャーをインストールする

事前に完了しておく操作

管理サーバでのWindows Installer 4.5以降のインストール

管理サーバでのIIS 6.0以降のインストール

管理サーバでの.NET Framework 3.5 SP1または.NET Framework 3.5.1のインストール

管理サーバでの.NET Framework 4.xのインストール

デプロイメントマネージャーをインストールする手順を次に示します。

Compute Systems Managerのインストールウィザードで，デプロイメントマネージャーを選択してインストールします。
デプロイメントマネージャーだけをインストールまたはアンインストールする場合は，Compute Systems Managerのインストールウィザードで，デプロイメントマネージャーを選択してください。

インストールウィザードで，デプロイメントマネージャーのTCPポートを，IISの［既定のWebサイト］のTCPポートと同じ番号を設定します。
デプロイメントマネージャーをインストールしたあと，GUIの［管理］タブからデプロイメントマネージャーの設定でも変更できます。

重要

デプロイメントマネージャーのインストール中にOSの再起動を要求されることがあります。OSを再起動した場合は，再度Compute Systems Managerのインストールウィザードからインストールしてください。

関連項目

7.1 デプロイメントマネージャーの環境設定とは

7.2 デプロイメントマネージャーをインストールするための前提条件

7.3 Windows Installerをインストールする（Windows Server 2008の場合）

7.4 IISをインストールする

7.5 .NET Frameworkをインストールする（デプロイメントマネージャーを使用する場合）

7.7 使用する.NET Frameworkのバージョンを設定する

IISの設定で，デプロイメントマネージャーが使用する.NET Frameworkのバージョンを設定します。

事前に完了しておく操作

デプロイメントマネージャーのインストール

使用する.NET Frameworkのバージョンを設定する手順を次に示します。

Windowsの［サーバーマネージャー］－［IIS］－［アプリケーションプール］で，［DeploymentManagerPool］を選択して，［基本設定］をクリックします。

.NET Frameworkのバージョンとして，［.NET Framework v4.0.30319］を選択します。

関連項目

7.1 デプロイメントマネージャーの環境設定とは

7.6 デプロイメントマネージャーをインストールする

7.8 デプロイメントマネージャーを運用するための前提条件

デプロイメントマネージャーを運用するための前提条件を次に示します。

管理対象リソースがシステム要件を満たしている

複製元と複製先の管理対象リソースはハードウェアのモデルが同じである
ハードウェア条件については，該当するリソースのドキュメントを参照してください。

管理対象リソースの環境を複製する場合，LANの二重化が解除されている
ただし，bondingドライバーまたはhbondingドライバーによってLANが二重化されている場合は，デプロイメントマネージャーを運用できます。

DHCPサーバの構築状態が次の条件を満たしている

DHCPサーバを管理サーバに構築する場合：同一ネットワーク内にDHCPサーバは1つだけである

DHCPサーバを管理サーバ以外に構築する場合：DHCPサーバが同一ネットワーク内に構築されている
この場合は，複数のDHCPサーバを構築できます。

関連項目

7.1 デプロイメントマネージャーの環境設定とは

7.9 管理対象リソースのブートの設定を変更する

デプロイメントマネージャーを使用して管理サーバから管理対象リソースを操作するには，管理対象リソースのブートの設定を変更する必要があります。

事前に確認しておく情報

デプロイメントマネージャーを運用するための前提条件を満たしている

管理サーバから管理対象リソースをPXEブート（ネットワークブート）するために，管理対象リソースのBIOSの起動順位の設定を次のように変更します。

ハードディスクドライブよりネットワークを上位に設定してください。

LANボードが複数ある場合は，デプロイメントマネージャーで管理するLANボードをハードディスクドライブより上位に設定し，それ以外のLANボードはPXEブートの設定を無効にしてください。
無効にできない場合はハードディスクドライブより下位に設定してください。

関連項目

7.1 デプロイメントマネージャーの環境設定とは

7.8 デプロイメントマネージャーを運用するための前提条件

7.10 デプロイメントマネージャーが使用するポート番号を変更する

デプロイメントマネージャーが使用するポートがほかの製品が使用するポートと競合している場合は，デプロイメントマネージャーが使用するポートを変更する必要があります。

ただし，デプロイメントマネージャーで使用するポートには変更できないものがあります。

事前に確認しておく情報

デプロイメントマネージャーがインストールされている

デプロイメントマネージャーが使用するポート番号を変更する手順を次に示します。

Compute Systems Managerを停止します。

プロパティファイルを編集し，デプロイメントマネージャーが使用するポート番号を変更します。

Compute Systems Managerを開始します。

関連項目

2.1.3 ポート番号が競合していないことを確認する

7.1 デプロイメントマネージャーの環境設定とは

7.6 デプロイメントマネージャーをインストールする

7.11 ポート変更時に編集するデプロイメントマネージャーのプロパティ

8.1.2 Compute Systems Managerを起動する

8.1.3 Compute Systems Managerを停止する

7.11 ポート変更時に編集するデプロイメントマネージャーのプロパティ

ポート変更時に編集するデプロイメントマネージャーのプロパティについて説明します。

（デフォルトの）ポート番号 | プロパティファイルの格納パス | プロパティ
26501/tcp または 56020/tcp | ＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥DeploymentManager¥PXE¥Images¥Port.ini | BackupRestoreUnicast
26502/tcp または 56022/tcp | BOOTNIC
26503/tcp または 56030/tcp | FSC
26508/tcp または 56023/tcp | FTUnicast

関連項目

7.1 デプロイメントマネージャーの環境設定とは

7.10 デプロイメントマネージャーが使用するポート番号を変更する

A.3 デプロイメントマネージャーで使用されるポート

B.3 デプロイメントマネージャーで使用されるポートに関するプロパティ（Port.ini）

8. システムの運用

この章では，Compute Systems Managerの起動と停止，データベースの管理など，管理サーバの運用について説明します。

この章の構成

8.1 Compute Systems Managerの起動と停止

8.2 データベースの管理

8.1 Compute Systems Managerの起動と停止

この節の構成

8.1.1 Compute Systems Managerの起動と停止とは

8.1.2 Compute Systems Managerを起動する

8.1.3 Compute Systems Managerを停止する

8.1.4 Compute Systems Managerのサービス

8.1.5 Compute Systems Managerの稼働状況を確認する

8.1.1 Compute Systems Managerの起動と停止とは

Compute Systems ManagerがインストールされているマシンのOSを起動すると，Compute Systems Managerは自動で起動されます。このとき，ほかのHitachi Command Suite製品も起動されます。

Compute Systems Managerの設定を変更するときに，ユーザーが手動でCompute Systems Managerを起動または停止します。

関連項目

8.1.2 Compute Systems Managerを起動する

8.1.3 Compute Systems Managerを停止する

8.1.4 Compute Systems Managerのサービス

8.1.5 Compute Systems Managerの稼働状況を確認する

8.1.2 Compute Systems Managerを起動する

Compute Systems Managerは次のどちらかの方法で起動できます。

Windowsのメニューから起動する。
次のどちらかの方法で起動します。

Windows Server 2012の場合：
［スタート］－［すべてのアプリ］－［Hitachi Command Suite］－［Compute Systems Manager］－［Start - HCSM］を選択します。

Windows Server 2012以外の場合：
［スタート］－［すべてのプログラム］－［Hitachi Command Suite］－［Compute Systems Manager］－［Start - HCSM］を選択します。

次のコマンドを実行して起動する。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdssrv /start

Compute Systems Managerが起動します。同じマシンにインストールされたHitachi Command Suite共通コンポーネントを含むほかのHitachi Command Suite製品も起動します。

関連項目

8.1.1 Compute Systems Managerの起動と停止とは

8.1.4 Compute Systems Managerのサービス

8.1.5 Compute Systems Managerの稼働状況を確認する

8.1.3 Compute Systems Managerを停止する

Compute Systems Managerは次のどちらかの方法で停止できます。

重要

構成を変更する前には，すべてのHitachi Command Suite製品を停止してください。障害対処など特別な理由がないかぎり，Compute Systems Managerだけを停止しないでください。

Windowsのメニューから停止する。
次のどちらかの方法で停止します。

Windows Server 2012の場合：
［スタート］－［すべてのアプリ］－［Hitachi Command Suite］－［Compute Systems Manager］－［Stop - HCSM］を選択します。

Windows Server 2012以外の場合：
［スタート］－［すべてのプログラム］－［Hitachi Command Suite］－［Compute Systems Manager］－［Stop - HCSM］を選択します。

Compute Systems Managerが停止します。同じマシンにインストールされたHitachi Command Suite共通コンポーネントを含むほかのHitachi Command Suite製品も停止します。

コマンドを実行して停止する。

すべてのHitachi Command Suite製品を停止するには，次のコマンドを実行します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdssrv /stop

ほかのHitachi Command Suite製品を停止しないで，Compute Systems Managerだけを停止するためには，次のコマンドを実行します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdssrv /stop /server ComputeSystemsManagerWebService

関連項目

8.1.1 Compute Systems Managerの起動と停止とは

8.1.4 Compute Systems Managerのサービス

8.1.5 Compute Systems Managerの稼働状況を確認する

8.1.4 Compute Systems Managerのサービス

Compute Systems Managerの状態やメッセージを参照する場合に表示されるサービス名について説明します。

Compute Systems Managerのサービスとして表示されるサービス名の一覧と，デプロイメントマネージャーを使用している場合に表示されるサービス名の一覧を，それぞれ次の表に示します。

表8-1 Compute Systems Managerのサービス一覧

サービス名
説明

HBase Storage Mgmt Common Service
Hitachi Command Suiteサーブレットサービス

HBase Storage Mgmt Web Service
Hitachi Command Suite共通Webサービス

HBase Storage Mgmt Web SSO Service
シングルサインオン用のHitachi Command Suite共通Webサービス

HCS Compute Systems Manager Web Service
Compute Systems ManagerのWebサービス

HiRDB/EmbeddedEdition _HD0
データベースのプロセスサーバの制御

Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2
または
Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2 (x64)※
日立製品のトレースログ（統合ログ）のサービス

注※

Windowsのアーキテクチャがx64の場合に表示されます。

表8-2 デプロイメントマネージャーのサービス一覧

サービス名 | 説明
DeploymentManager APIService | デプロイメントマネージャー共通コンポーネントサービス
DeploymentManager Backup/Restore Management | バックアップやリストアのタスク実行サービス
DeploymentManager Get Client Information | デプロイメントマネージャーターゲットサーバからの情報取得サービス
DeploymentManager PXE Management | ネットワーク（PXE）ブートの制御サービス
DeploymentManager PXE Mtftp | tftpサーバ機能
DeploymentManager Remote Update Service | デプロイメントマネージャーターゲットサーバのリモートアップデート実行サービス
DeploymentManager Schedule Management | 電源制御サービス
DeploymentManager Transfer Management | デプロイメントマネージャーターゲットサーバのリモートアップデート実行サービス
SQL Server (DPMDBI) | データベースサービス

関連項目

8.1.1 Compute Systems Managerの起動と停止とは

8.1.5 Compute Systems Managerの稼働状況を確認する

8.1.5 Compute Systems Managerの稼働状況を確認する

Compute Systems Managerは次のどちらかの方法で稼働状況を確認できます。

Windowsのメニューから確認する。
次のどちらかの方法で確認します。

Windows Server 2012の場合：
［スタート］－［すべてのアプリ］－［Hitachi Command Suite］－［Compute Systems Manager］－［Status - HCSM］を選択します。

Windows Server 2012以外の場合：
［スタート］－［すべてのプログラム］－［Hitachi Command Suite］－［Compute Systems Manager］－［Status - HCSM］を選択します。

次のコマンドを実行して確認する。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdssrv /statusall

Compute Systems Managerの稼働状況が表示されます。

関連項目

8.1.1 Compute Systems Managerの起動と停止とは

8.1.4 Compute Systems Managerのサービス

8.2 データベースの管理

この節の構成

8.2.1 データベースの管理とは

8.2.2 データベースをバックアップするための確認事項

8.2.3 データベースをバックアップする

8.2.4 データベースをリストアするための確認事項

8.2.5 データベースをリストアする

8.2.6 データベースを移行するための確認事項

8.2.7 移行元サーバからデータベースをエクスポートする

8.2.8 移行先サーバにデータベースをインポートする

8.2.1 データベースの管理とは

Compute Systems Managerでは，障害が発生したときにデータベースをリストアできます。また，Compute Systems Managerをアップグレードしたり，新しいマシンへ管理サーバを移行したりする場合などに，データベースを移行できます。

データベースをバックアップおよびリストアする方法を次に示します。

hcmdsbackupsコマンドを使ってバックアップしたデータベースを，hcmdsdbコマンドを使ってリストアする
このバックアップおよびリストア方法を推奨しています。

hcmdsdbtransコマンドを使ってエクスポートしたデータベースを，hcmdsdbtransコマンドを使ってインポートする
リストアしたい環境が，hcmdsdbコマンドでリストアするときの条件に合わない場合に，この方法で実行します。

重要

障害が発生したときに備えて，hcmdsbackupsコマンドで取得するバックアップとhcmdsdbtransコマンドで取得するエクスポートを，定期的に両方実行しておくことを推奨します。

データベースを移行するには，hcmdsdbtransコマンドを使って移行元のデータベースをエクスポートしたあと，hcmdsdbtransコマンドで移行先へインポートします。

次に示すような，異なる環境のマシンにもデータベースを移行できます。

異なるOSのマシンへの移行（例：Windows Server 2003からWindows Server 2008への移行）

Compute Systems Managerのインストール先が異なるマシンへの移行

Compute Systems Managerのバージョンが移行元のバージョンよりも新しいマシンへの移行

Compute Systems Manager以外のHitachi Command Suite製品が稼働しているマシンでは，すべてのHitachi Command Suite製品について一括でデータベースのバックアップ，リストア，および移行を実行できます。

関連項目

8.2.2 データベースをバックアップするための確認事項

8.2.3 データベースをバックアップする

8.2.4 データベースをリストアするための確認事項

8.2.5 データベースをリストアする

8.2.6 データベースを移行するための確認事項

8.2.7 移行元サーバからデータベースをエクスポートする

8.2.8 移行先サーバにデータベースをインポートする

10.2.3 トラブルシューティング事例（データベースをリストアできない）

8.2.2 データベースをバックアップするための確認事項

データベースをバックアップするためには，バックアップファイルを格納するフォルダが必要です。

バックアップファイルを格納するフォルダには，バックアップ時に作成される一時ファイルの分も含めて次の空き容量が必要です。

バックアップファイルを格納するフォルダに必要な空き容量：（＜バックアップ対象となるHitachi Command Suite製品のデータベースサイズの総和※＞ + 2.5 GB）× 2

注※

Compute Systems Manager，およびHitachi Command Suite共通コンポーネントのデータベースの容量については，データベースファイルの格納先ディレクトリの容量をデータベースのサイズとしてください。ほかのHitachi Command Suite製品のデータベースの容量については，各製品のマニュアルを参照してください。

関連項目

2.2.3 インストールに使用するフォルダの内容を確認する

8.2.1 データベースの管理とは

8.2.3 データベースをバックアップする

8.2.3 データベースをバックアップする

障害が発生した場合に，管理サーバでデータベースをリストアできるようデータベースをバックアップしておく必要があります。

事前に確認しておく情報

データベースのバックアップファイルを格納するフォルダのパス

データベースをバックアップする手順を次に示します。

バックアップファイルを格納するフォルダの下に，ファイルおよびサブフォルダがないことを確認します。

次のコマンドを実行してデータベースをバックアップします。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdsbackups /dir ＜ローカルディスク上のバックアップファイル格納先フォルダ＞ /auto

dir

データベースのバックアップファイルを格納するローカルディスク上のフォルダを，絶対パスで指定します。

auto

Hitachi Command Suite製品およびデータベースのサービスを，データベースをバックアップするために必要な状態に自動的に変更するオプションです。コマンド実行後には，Hitachi Command Suite製品およびデータベースのサービスが起動した状態になります。

hcmdsbackupsコマンドを実行すると，dirオプションに指定したバックアップファイルの格納先フォルダの下にdatabaseというフォルダが作成され，データベースのバックアップファイルがbackup.hdbというファイル名で格納されます。

参考

dirオプションに指定したバックアップファイルの格納先フォルダに作成されたdatabase以外のフォルダには，Hitachi Command Suite製品の設定ファイルがバックアップされます。管理サーバの障害によってHitachi Command Suite製品を再インストールすることになった場合には，バックアップされた設定ファイルで以前の設定内容を確認できます。

関連項目

8.2.1 データベースの管理とは

8.2.2 データベースをバックアップするための確認事項

8.2.5 データベースをリストアする

8.2.4 データベースをリストアするための確認事項

データベースをリストアする前に，バックアップを取得した時点の管理サーバと，データベースをリストアする時点の管理サーバとで，次の項目が同じであることを確認してください。

インストールされているCompute Systems Managerを含むHitachi Command Suite製品の，バージョンおよびリビジョン

Compute Systems Managerを含むHitachi Command Suite製品およびHitachi Command Suite共通コンポーネントのインストール先

Compute Systems Managerを含むHitachi Command Suite製品およびHitachi Command Suite共通コンポーネントのデータベースのインストール先

マシンのIPアドレスとホスト名

リストアの手順の途中で使用するhcmdsdbコマンドは，実行時に一時ファイルを作成します。バックアップファイルの格納先フォルダが，次の条件を満たしていることを確認してください。

hcmdsdbコマンドを実行するユーザーに書き込み権限がある

格納しているバックアップファイルと同じ分の空き容量がある

関連項目

8.2.1 データベースの管理とは

8.2.3 データベースをバックアップする

8.2.5 データベースをリストアする

8.2.5 データベースをリストアする

障害が発生した場合に，あらかじめ取得しておいたバックアップを使用して，データベースをリストアできます。

事前に確認しておく情報

8.2.4 データベースをリストアするための確認事項

事前に完了しておく操作

hcmdsbackupsコマンドでのデータベースのバックアップ取得

データベースをリストアする手順を次に示します。

次のコマンドを実行してデータベースをリストアします。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdsdb.bat /restore ＜バックアップファイル＞ /type ALL /auto

restore

バックアップファイル（backup.hdb）の名称を絶対パスで指定します。

auto

Hitachi Command Suite製品およびデータベースのサービスを，データベースをリストアするために必要な状態に自動的に変更するオプションです。コマンド実行後には，Hitachi Command Suite製品およびデータベースのサービスが停止した状態になります。

Compute Systems Managerを起動します。

同じホストにほかのHitachi Command Suite製品がインストールされていた場合は，Compute Systems Managerと合わせてリストアされます。ほかのHitachi Command Suite製品もリストアされた場合は，リストア後に作業が必要な場合があります。リストア後に必要な作業については，各Hitachi Command Suite製品のマニュアルを参照してください。

関連項目

8.2.1 データベースの管理とは

8.2.3 データベースをバックアップする

10.2.3 トラブルシューティング事例（データベースをリストアできない）

8.2.6 データベースを移行するための確認事項

データベースを異なる管理サーバに移行するために，移行元サーバでエクスポートしたあと，移行先サーバでインポートする必要があります。

データベースの移行を開始する前に，次の条件がすべて満たされていることを確認してください。

移行先サーバにインストールするHitachi Command Suite製品のバージョンが，すべて移行元サーバのHitachi Command Suite製品と同じか，それ以降であること

Compute Systems Managerのデータベースをエクスポートする場合，データベースの情報を一時的に格納するためのフォルダと，アーカイブファイルを格納するフォルダに，十分な容量が確保されていること
それぞれのフォルダには，次に示すフォルダの合計サイズと同等の容量を確保してください。

インストールされているHitachi Command Suite製品の各データベースの格納先フォルダ

Hitachi Command Suite共通コンポーネントのデータベースの格納先フォルダ
（SYSフォルダとその下を除く）

重要

データベースはアーカイブファイルとしてエクスポートされます。データベースの全体容量が2GBを超えている場合，データベースのエクスポート時に，アーカイブファイルの作成に失敗します。この場合は，アーカイブファイルの代わりに，エクスポート時に収集されるデータベース情報を移行先に手動で転送してください。

関連項目

8.2.1 データベースの管理とは

8.2.7 移行元サーバからデータベースをエクスポートする

8.2.8 移行先サーバにデータベースをインポートする

8.2.7 移行元サーバからデータベースをエクスポートする

異なるマシンへデータベースを移行するために，現在使用中のマシンのデータベースをエクスポートします。また，障害に備えてデータベースをエクスポートしておけば，障害が発生したときにデータベースをインポート（リストア）できます。

データベースをエクスポートする手順を次に示します。

エクスポートに使用する作業用フォルダの下に，ファイルおよびサブフォルダがないことを確認します。

次のコマンドを実行してデータベースをエクスポートします。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdsdbtrans /export /workpath ＜作業用フォルダ＞ /file ＜アーカイブファイル＞ /auto

workpath

データベース情報を一時的に配置するための作業用フォルダを，絶対パスで指定します。

file

出力されるアーカイブファイルの名称を絶対パスで指定します。

auto

Hitachi Command Suite製品およびデータベースのサービスを，データベースをエクスポートするために必要な状態に自動的に変更するオプションです。コマンド実行後には，Hitachi Command Suite製品およびデータベースのサービスが起動した状態になります。

データベースを移行するためにエクスポートした場合，アーカイブファイルを移行先サーバに転送します。
データベースの全体容量が2GBを超えている場合など，アーカイブファイルを作成できなかったとき，workpathオプションで指定したフォルダに格納されているファイルを移行先サーバにすべて転送してください。このとき，workpathオプションで指定したフォルダの下のファイル構成は変更しないでください。

関連項目

8.2.1 データベースの管理とは

8.2.2 データベースをバックアップするための確認事項

8.2.8 移行先サーバにデータベースをインポートする

8.2.8 移行先サーバにデータベースをインポートする

移行元のマシンでエクスポートしたデータベースを，異なるマシンへインポートします。また，エクスポートで取得したデータを使って，障害が発生したときにデータベースをインポート（リストア）できます。

事前に確認しておく情報

8.2.6 データベースを移行するための確認事項

事前に完了しておく操作

hcmdsdbtransコマンドでのデータベースのエクスポート

データベースをインポートする手順を次に示します。

移行元の管理サーバでプロパティにデフォルト値以外を設定していた場合は，必要に応じて，移行先サーバのプロパティファイルの設定値を見直してください。
データベースをインポートしても，プロパティファイルは移行先サーバに引き継がれません。

次のコマンドを実行してインポートします。

アーカイブファイルを使用してインポートする場合：

＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdsdbtrans /import /workpath ＜作業用フォルダ＞ /file ＜アーカイブファイル＞ /type {ALL|＜Hitachi Command Suite製品名＞} /auto

アーカイブファイルを使用しないでインポートする場合：

＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdsdbtrans /import /workpath ＜作業用フォルダ＞ /type {ALL|＜Hitachi Command Suite製品名＞} /auto

workpath

アーカイブファイルを使用してインポートする場合：

データベース情報を一時的に配置するための作業用フォルダを，絶対パスで指定します。指定するフォルダの下には，ファイルおよびサブフォルダがないことを確認してください。

アーカイブファイルを使用しないでインポートする場合：

移行元から転送したデータベース情報を格納したフォルダを指定します。転送したフォルダの下のファイル構成は変更しないでください。

file

アーカイブファイルを使用してインポートする場合，移行元サーバから転送したデータベースのアーカイブファイルを，絶対パスで指定します。アーカイブファイルを使用しないでインポートする場合は，このオプションを指定しないでください。

type

原則として，ALLを指定してください。ALLを指定すると，移行先にインストールされているHitachi Command Suite製品のデータベースが自動的に選択され，移行されます。Compute Systems Managerのデータベースだけインポートする場合は，typeオプションで「HCSM」と指定します。ほかのHitachi Command Suite製品のデータベースを個別にインポートする場合は，各Hitachi Command Suite製品のマニュアルを参照してください。

auto

Hitachi Command Suite製品およびデータベースのサービスを，データベースをインポートするために必要な状態に自動的に変更するオプションです。コマンド実行後には，Hitachi Command Suite製品およびデータベースのサービスが停止した状態になります。

移行先のCompute Systems Managerを起動します。

データベースをバックアップします。
障害が発生した場合に備えて，インポート直後のデータベースをバックアップしておくことをお勧めします。

関連項目

8.2.1 データベースの管理とは

8.2.7 移行元サーバからデータベースをエクスポートする

9. クラスタを使用するための環境設定と運用

この章では，クラスタを使用して運用するためのCompute Systems Managerのインストールと環境設定，起動と停止，データベースの管理などについて説明します。

この章の構成

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.2 クラスタを運用するために使用するCompute Systems Managerのサービス

9.3 クラスタ運用を開始する前の確認事項

9.4 クラスタ環境での新規インストール

9.5 クラスタ環境でのアップグレードまたは上書きインストール

9.6 クラスタ環境に移行する

9.7 新規インストールまたはクラスタ環境に移行した後の環境設定

9.8 クラスタ環境でのCompute Systems Managerの起動と停止

9.9 クラスタ環境でのデータベースの管理

9.10 クラスタ環境からデプロイメントマネージャーをアンインストールする

9.11 クラスタ環境からCompute Systems Managerをアンインストールする

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

クラスタを使用してCompute Systems Managerの運用を開始するためには，Compute Systems Managerのインストールまたは非クラスタ環境からクラスタ環境への移行，ならびにクラスタ構成に関する環境の設定が必要です。

また，データベースの操作やCompute Systems Managerの起動または停止など，クラスタ環境で運用する場合の手順があるため，その方法について説明します。

クラスタ環境で使用するサービスは，クラスタ管理アプリケーションで登録するグループ単位でフェールオーバーできます。クラスタ管理アプリケーションやOSのバージョンによっては，「リソースグループ」，「役割」など，グループを示す名称が，異なる名称で呼ばれることがあります。

このマニュアルで説明するクラスタ管理アプリケーションは，Microsoft Cluster ServiceまたはWindows Server Failover Clusteringを対象としています。

関連項目

1.8 クラスタ環境で運用するための作業フロー

9.2 クラスタを運用するために使用するCompute Systems Managerのサービス

9.3.1 クラスタ運用を開始する環境設定手順の確認

9.3.2 クラスタ環境で運用する管理サーバの空き容量の確認

9.3.3 クラスタ管理アプリケーションを使用して設定する前の確認

9.4.1 実行系ノードで新規インストールする

9.5.1 実行系ノードでアップグレードまたは上書きインストールする

9.6 クラスタ環境に移行する

9.11 クラスタ環境からCompute Systems Managerをアンインストールする

9.2 クラスタを運用するために使用するCompute Systems Managerのサービス

クラスタ環境を設定したり，運用したりする場合に使用する，Compute Systems ManagerおよびHitachi Command Suite共通コンポーネントのサービスを次に示します。

HBase Storage Mgmt Common Service

HBase Storage Mgmt Web Service

HCS Compute Systems Manager Web Service

HiRDB/ClusterService _HD0

デプロイメントマネージャーを使用する場合は，次のサービスも使用します。

DeploymentManager PXE Management

DeploymentManager PXE Mtftp

DeploymentManager Transfer Management

上記に示すサービスは，クラスタの環境を設定または運用する場合，クラスタ管理アプリケーションを使用して操作します。

関連項目

8.1.4 Compute Systems Managerのサービス

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.3 クラスタ運用を開始する前の確認事項

この節の構成

9.3.1 クラスタ運用を開始する環境設定手順の確認

9.3.2 クラスタ環境で運用する管理サーバの空き容量の確認

9.3.3 クラスタ管理アプリケーションを使用して設定する前の確認

9.3.1 クラスタ運用を開始する環境設定手順の確認

クラスタを使用して，Compute Systems Managerの運用を開始するためには，管理サーバの状態によって，環境設定手順が異なります。

次のどの方法でインストール，または環境設定するかを決定してください。

管理サーバがクラスタ環境で，Compute Systems Managerがインストールされていない場合
Compute Systems Managerを新規インストールしてください。

管理サーバがクラスタ環境で，Compute Systems Managerがインストールされている場合
Compute Systems Managerをアップグレードまたは上書きインストールしてください。

管理サーバが非クラスタ環境の場合
クラスタ環境に移行してください。

重要

Compute Systems Managerを新たにクラスタ環境へインストールする場合，または，非クラスタ環境からクラスタ環境に移行する場合は，クラスタを構成するすべてのノードが，同じディスク構成で，かつ，Hitachi Command Suite 製品のインストール先（ドライブ文字やパス名など）も同じになるようにしてください。

関連項目

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.4.1 実行系ノードで新規インストールする

9.5.1 実行系ノードでアップグレードまたは上書きインストールする

9.6 クラスタ環境に移行する

9.3.2 クラスタ環境で運用する管理サーバの空き容量の確認

クラスタを使用して，Compute Systems Managerの運用を開始するための環境設定では，データベースをバックアップしたり，必要なデータを共有ディスクへ移行したりします。

管理サーバに次の空き容量があることを確認してください。

データベースのバックアップに必要な空き容量：
データベースをバックアップするための確認事項を参照して，空き容量を確認します。

共有ディスクに必要な空き容量：

データベースを移行するために指定する再作成先に必要な容量
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのデータベース容量※＞＋
＜Compute Systems Managerと同一ホストにインストールされているCompute Systems Managerを含むすべてのHitachi Command Suite製品のデータベース容量※＞

デプロイメントマネージャーを使用する場合，イメージファイルを移行するために必要な容量

Compute Systems Managerが使用する作業フォルダを格納するために必要な容量
Compute Systems Managerが使用する作業フォルダについては，次のファイルに定義するhcsm.shared.directoryプロパティの説明を参照してください。
＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥conf¥user.properties

注※

Compute Systems Manager，およびHitachi Command Suite共通コンポーネントのデータベースの容量については，データベースファイルの格納先フォルダの容量をデータベースのサイズとしてください。ほかのHitachi Command Suite製品のデータベースの容量については，各製品のマニュアルを参照してください。

関連項目

8.2.2 データベースをバックアップするための確認事項

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.4.1 実行系ノードで新規インストールする

9.5.1 実行系ノードでアップグレードまたは上書きインストールする

9.6 クラスタ環境に移行する

B.1.3 Compute Systems Managerサーバのポートや機能に関するプロパティ（user.properties）

9.3.3 クラスタ管理アプリケーションを使用して設定する前の確認

クラスタを使用して運用を開始するための環境設定では，クラスタ管理アプリケーションでの操作が必要です。

クラスタ環境を設定する前にクラスタ管理アプリケーションで，次の項目を確認してください。

すでに，ほかのHitachi Command Suite製品のサービスが登録されているグループがあるか
すでに登録されているグループがあれば，そのグループを使用してください。サービスを登録するグループは，Hitachi Command Suite製品に関連するリソースだけで構成してください。
すでに登録されているグループがなければ，Compute Systems Managerのサービスを登録する予定のグループを，クラスタ管理アプリケーションに用意してください。

サービスを登録するグループが，実行系ノードと待機系ノードで引き継げる共有ディスクとクラスタ管理IPアドレスを含めて構成されているか

クラスタ管理アプリケーションによって，リソースの割り当て，削除および動作監視が，正常に制御できるか

関連項目

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.4.1 実行系ノードで新規インストールする

9.5.1 実行系ノードでアップグレードまたは上書きインストールする

9.6 クラスタ環境に移行する

9.4 クラスタ環境での新規インストール

この節の構成

9.4.1 実行系ノードで新規インストールする

9.4.2 待機系ノードで新規インストールする

9.4.1 実行系ノードで新規インストールする

クラスタ構成の実行系ノードである管理サーバに，Compute Systems Managerを新規インストールします。

クラスタ管理IPアドレスと共有ディスクをオンラインにします。

ほかのHitachi Command Suite製品でクラスタ環境が構築されている場合は，Hitachi Command Suite製品のサービス，およびそれらのサービスが登録されているグループをクラスタの管理対象から外します。
クラスタの管理対象から外す必要のあるサービスまたはグループについては，各Hitachi Command Suite製品のマニュアルを参照してください。次に示すリソースは管理対象から外さないでください。

共有ディスク

クラスタ管理IPアドレス

論理ホスト名

実行系ノードにCompute Systems Managerを新規インストールします。
ほかのHitachi Command Suite製品でクラスタ環境が構築されている場合は，次の条件に従ってください。

共有ディスクをアクセスできる状態にしたあとで，データベースの格納先に共有ディスク上のパスを指定する。

管理サーバのIPアドレスに論理ホスト名（クラスタ管理IPアドレスに割り当てられた仮想のホスト名）を指定する。

ほかのHitachi Command Suite製品でクラスタ環境が構築されていない場合は，次の条件に従ってください。

データベースの格納先に，ローカルディスク上のパスを指定する。

管理サーバのIPアドレスに，実行系ノードのIPアドレスを指定する。

プラグインライセンスが必要な場合は，ライセンスキーを入力してください。

次のコマンドを実行して，論理ホスト名になっているかを確認します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdschgurl /list

手順5で論理ホスト名が指定されていなかった場合，Compute Systems ManagerにアクセスするURLを論理ホスト名に変更します。
次のコマンドを実行してURLを変更します。ホスト名には，インストール時に入力した値を指定します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdschgurl /change http://＜実行系ノードのIPアドレスまたはホスト名＞:＜ポート番号＞ http://＜論理ホスト名＞:＜ポート番号＞

クラスタ設定ファイルを作成します。ほかのHitachi Command Suite製品でクラスタ環境が構築されている場合，この手順は不要です。
クラスタ設定ファイルは，テキストファイルで次の場所に格納します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥conf¥cluster.conf
クラスタ設定ファイルには，次の内容を記述してください。実行系ノードの場合，modeにはonlineを指定する必要があります。

mode=online
virtualhost=＜論理ホスト名＞
onlinehost=＜実行系ノードのホスト名＞
standbyhost=＜待機系ノードのホスト名＞

データベースを共有ディスクに移行します。
その方法を手順9～手順11で説明します。
ほかのHitachi Command Suite製品でクラスタ環境が構築されている場合，データベースを共有ディスクに移行する手順は不要です。手順12に進んでください。

次のコマンドを実行して，新規インストール後のデータベースをバックアップします。
障害が発生した場合に備えて，データベースをバックアップしておくことをお勧めします。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdsbackups /dir ＜ローカルディスク上のバックアップファイル格納先フォルダ＞ /auto

データベースが使用するポートをデフォルト（23032/tcp）以外のポートに変更して運用している場合は，使用しているポート番号を控えておきます。

次のコマンドを実行して，データベースを共有ディスクに移行します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdsdbclustersetup /createcluster /databasepath ＜共有ディスク上のデータベース再作成先フォルダ＞ /exportpath ＜ローカルディスク上の退避データ格納先フォルダ＞ /auto

注意

hcmdsdbclustersetupコマンドを実行すると，データベースが使用するポート番号およびTuning Managerのリモート接続の設定が初期化されます。デフォルト以外のポートに変更して運用していた場合は，控えておいたポート番号を再設定してください。

次のコマンドを実行して，Hitachi Command Suite製品が停止していることを確認します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdssrv /status

Windowsの［サービス］ダイアログで次のサービスのプロパティを開き，［スタートアップの種類］を［自動］から［手動］に変更します。

HBase Storage Mgmt Common Service

HBase Storage Mgmt Web Service

HCS Compute Systems Manager Web Service

Compute Systems Managerが使用する作業フォルダとして，共有ディスクに任意のフォルダを作成したあと，そのフォルダへのパスを次のファイルのhcsm.shared.directoryプロパティに指定します。
＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥conf¥user.properties

デプロイメントマネージャーをインストールした場合は，次のバッチファイルを実行し，デプロイメントマネージャーのサービスが正しく起動されるように設定します。
＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥DeploymentManager¥hcsm_setting¥set_cluster.bat

クラスタ管理アプリケーションで，Compute Systems Managerのサービスを登録するグループを待機系ノードに移動します。

Microsoft Cluster Serviceを使用する場合

サービスを登録するグループを右クリックし，［グループの移動］を選択します。

Windows Server Failover Clusteringを使用する場合

サービスを登録するグループを右クリックし，［移動］－［ノードの選択］または［このサービスまたはアプリケーションを別のノードに移動］を選択します。

関連項目

8.1.3 Compute Systems Managerを停止する

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.3.1 クラスタ運用を開始する環境設定手順の確認

9.3.2 クラスタ環境で運用する管理サーバの空き容量の確認

9.3.3 クラスタ管理アプリケーションを使用して設定する前の確認

9.9.1 クラスタ環境でデータベースをバックアップする

9.9.5 データベースを移行するコマンド（hcmdsdbclustersetup）の書式

B.1.3 Compute Systems Managerサーバのポートや機能に関するプロパティ（user.properties）

B.2.19 管理サーバをクラスタ構成にする場合に設定が必要なプロパティ（cluster.conf）

9.4.2 待機系ノードで新規インストールする

クラスタ構成の待機系ノードである管理サーバに，Compute Systems Managerを新規インストールします。

待機系ノードにCompute Systems Managerを新規インストールします。
インストールの際には，次の条件に従ってください。

インストール先を実行系ノードと同じにしてください。

ほかのHitachi Command Suite製品でクラスタ環境が構築されている場合は，管理サーバのIPアドレスに論理ホスト名（クラスタ管理IPアドレスに割り当てられた仮想のホスト名）を指定してください。ほかのHitachi Command Suite製品でクラスタ環境が構築されていない場合は，待機系ノードのIPアドレスまたはホスト名を指定してください。

プラグインライセンスが必要な場合は，ライセンスキーを入力してください。

クラスタ設定ファイルを作成します。ほかのHitachi Command Suite製品でクラスタ環境が構築されている場合，この手順は不要です。
クラスタ設定ファイルは，テキストファイルで次の場所に格納します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥conf¥cluster.conf
クラスタ設定ファイルには，次の内容を記述してください。待機系ノードの場合，modeにはstandbyを指定する必要があります。

mode=standby
virtualhost=＜論理ホスト名＞
onlinehost=＜実行系ノードのホスト名＞
standbyhost=＜待機系ノードのホスト名＞

データベースを共有ディスクに移行します。
その方法を手順5～手順6で説明します。
ほかのHitachi Command Suite製品でクラスタ環境が構築されている場合，共有ディスク上のデータベースを使用するように設定を変更する手順は不要です。手順7に進んでください。

データベースが使用するポートをデフォルト（23032/tcp）以外のポートに変更して運用している場合は，使用しているポート番号を控えておきます。

次のコマンドを実行して，データベースを共有ディスクに移行します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdsdbclustersetup /createcluster /databasepath ＜共有ディスク上のデータベース再作成先フォルダ＞ /exportpath ＜ローカルディスク上の退避データ格納先フォルダ＞ /auto
databasepathには，実行系ノードで指定した＜共有ディスク上のデータベース再作成先フォルダ＞と同じフォルダを指定してください。

注意

hcmdsdbclustersetupコマンドを実行すると，データベースが使用するポート番号およびTuning Managerのリモート接続の設定が初期化されます。デフォルト以外のポートに変更して運用していた場合は，控えておいたポート番号を再設定してください。

次のコマンドを実行して，Hitachi Command Suite製品が停止していることを確認します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdssrv /status

Windowsの［サービス］ダイアログで次のサービスのプロパティを開き，［スタートアップの種類］を［自動］から［手動］に変更します。

HBase Storage Mgmt Common Service

HBase Storage Mgmt Web Service

HCS Compute Systems Manager Web Service

次のファイルのhcsm.shared.directoryプロパティに，実行系ノードで指定した，Compute Systems Managerが使用する作業フォルダへのパスを指定します。
＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥conf¥user.properties

デプロイメントマネージャーをインストールした場合は，次のバッチファイルを実行し，デプロイメントマネージャーのサービスが正しく起動されるように設定します。
＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥DeploymentManager¥hcsm_setting¥set_cluster.bat

クラスタ管理アプリケーションに，Compute Systems Managerのサービスをリソースとして登録します。
デプロイメントマネージャーをインストールした場合は，デプロイメントマネージャーのサービスも同様に，リソースとして登録します。

関連項目

8.1.5 Compute Systems Managerの稼働状況を確認する

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.7.1 クラスタ環境で同期が必要な設定

9.7.2 Microsoft Cluster Serviceでクラスタ環境を設定する

9.7.3 Windows Server Failover Clusteringでクラスタ環境を設定する

9.7.4 Microsoft Cluster Serviceでデプロイメントマネージャーを使用する場合のクラスタ環境を設定する

9.7.5 Windows Server Failover Clusteringでデプロイメントマネージャーを使用する場合のクラスタ環境を設定する

9.9.5 データベースを移行するコマンド（hcmdsdbclustersetup）の書式

B.1.3 Compute Systems Managerサーバのポートや機能に関するプロパティ（user.properties）

B.2.19 管理サーバをクラスタ構成にする場合に設定が必要なプロパティ（cluster.conf）

9.5 クラスタ環境でのアップグレードまたは上書きインストール

この節の構成

9.5.1 実行系ノードでアップグレードまたは上書きインストールする

9.5.2 待機系ノードでアップグレードまたは上書きインストールする

9.5.1 実行系ノードでアップグレードまたは上書きインストールする

クラスタ環境の実行系ノードで，管理サーバのCompute Systems Managerをアップグレードまたは上書きインストールします。

アップグレードまたは上書きインストールする前に，クラスタ運用を一時的に停止してから，インストールを開始します。

Compute Systems Managerのサービスを登録しているグループをオンラインにします。

クラスタ管理アプリケーションで，次のサービスをオフラインにします。

HBase Storage Mgmt Web Service

HBase Storage Mgmt Common Service

HCS Compute Systems Manager Web Service

上記以外のHitachi Command Suite 製品のリソース

デプロイメントマネージャーを使用している場合，次のサービスもオフラインにします。

DeploymentManager PXE Management

DeploymentManager PXE Mtftp

DeploymentManager Transfer Management

次のコマンドを実行して，Hitachi Command Suite製品を停止します。
＜Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdssrv /stop

クラスタ管理アプリケーションで，HiRDB/ClusterService _HD0のサービスをオフラインにします。

クラスタ管理アプリケーションで，サービスを登録しているグループのフェールオーバーを抑止します。
次のリソースの設定を変更します。

HBase Storage Mgmt Common Service

HBase Storage Mgmt Web Service

HCS Compute Systems Manager Web Service

HiRDB/ClusterService _HD0

上記以外に手順2でオフラインにしたサービス

デプロイメントマネージャーを使用している場合，次のサービスもリソースの設定も変更します。

DeploymentManager PXE Management

DeploymentManager PXE Mtftp

DeploymentManager Transfer Management

リソースの設定は，次のどちらかの方法で変更します。

Microsoft Cluster Service を使用する場合

リソース名を右クリックし，［プロパティ］－［詳細設定］タブで，［再開しない］を選択します。

Windows Server Failover Clusteringを使用する場合

リソース名を右クリックし，［プロパティ］－［ポリシー］タブで，［リソースが失敗状態になった場合は、再起動しない］を選択します。

共有ディスクにアクセスできることを確認します。

Compute Systems Managerをアップグレードまたは上書きインストールします。
［インストール前の確認］画面で，［インストール前にデータベースをバックアップする］の設定が［はい］になっていることを確認してください。
［いいえ］になっている場合は，［設定編集］ボタンをクリックして［詳細インストール設定の編集］画面を開きます。そのあと，［設定］メニューから［バックアップ］を選択して，［インストール前にデータベースをバックアップします。］チェックボックスをチェックしてください。

次のコマンドを実行して，アップグレードまたは上書きインストール後のデータベースをバックアップします。
＜Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdsbackups /dir ＜ローカルディスク上のバックアップファイル格納先フォルダ＞ /auto

Hitachi Command Suite製品が起動中の場合は，Hitachi Command Suite製品を停止するため，WindowsのメニューからCompute Systems Managerを停止します。
WindowsのメニューからCompute Systems Managerを停止すると，ほかのHitachi Command Suite製品も同時に停止します。

Windowsの［サービス］ダイアログで次のサービスのプロパティを開き，［スタートアップの種類］が［自動］の場合は，［手動］に変更します。

HBase Storage Mgmt Common Service

HBase Storage Mgmt Web Service

HCS Compute Systems Manager Web Service

次のファイルのhcsm.shared.directoryプロパティに，Compute Systems Managerが使用する作業フォルダへのパスが指定されていることを確認します。
＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥conf¥user.properties
指定されていない場合は，共有ディスクに任意のフォルダを作成したあと，そのフォルダへのパスを指定します。

デプロイメントマネージャーをすでに使用している場合は，次のバッチファイルを実行し，デプロイメントマネージャーのサービスが正しく起動されるように設定します。
＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥DeploymentManager¥hcsm_setting¥set_cluster.bat

クラスタ管理アプリケーションで，Compute Systems Managerのサービスを登録しているグループを待機系ノードに移動します。

Microsoft Cluster Serviceを使用する場合：

サービスを登録しているグループを右クリックし，［グループの移動］を選択します。

Windows Server Failover Clusteringを使用する場合：

サービスを登録しているグループを右クリックし，［移動］－［ノードの選択］または［このサービスまたはアプリケーションを別のノードに移動］を選択します。

関連項目

8.1.3 Compute Systems Managerを停止する

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.3.1 クラスタ運用を開始する環境設定手順の確認

9.3.2 クラスタ環境で運用する管理サーバの空き容量の確認

9.3.3 クラスタ管理アプリケーションを使用して設定する前の確認

9.8.1 クラスタ管理アプリケーションでCompute Systems Managerのサービスをオンラインにする

9.8.2 クラスタ管理アプリケーションでCompute Systems Managerのサービスをオフラインにする

9.9.1 クラスタ環境でデータベースをバックアップする

B.1.3 Compute Systems Managerサーバのポートや機能に関するプロパティ（user.properties）

9.5.2 待機系ノードでアップグレードまたは上書きインストールする

クラスタ環境の待機系ノードで，管理サーバのCompute Systems Managerをアップグレードまたは上書きインストールします。

実行系ノードで一時停止していたクラスタ運用を，アップグレードまたは上書きインストールしたあとに再開します。

次のコマンドを実行して，Hitachi Command Suite製品を停止します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdssrv /stop

Compute Systems Managerをアップグレードまたは上書きインストールします。
実行系ノードのアップグレードまたは上書きインストールで，デプロイメントマネージャーを新たにインストールした場合は，待機系ノードでもデプロイメントマネージャーを新規インストールします。

Hitachi Command Suite製品が起動中の場合は，Hitachi Command Suite製品を停止するため，WindowsのメニューからCompute Systems Managerを停止します。
WindowsのメニューからCompute Systems Managerを停止すると，ほかのHitachi Command Suite製品も同時に停止します。

Windowsの［サービス］ダイアログで次のサービスのプロパティを開き，［スタートアップの種類］が［自動］の場合は，［手動］に変更します。

HBase Storage Mgmt Common Service

HBase Storage Mgmt Web Service

HCS Compute Systems Manager Web Service

クラスタ管理アプリケーションで，サービスを登録しているグループのフェールオーバーを有効にします。
次のリソースの設定を変更します。

HBase Storage Mgmt Common Service

HBase Storage Mgmt Web Service

HCS Compute Systems Manager Web Service

HiRDB/ClusterService _HD0

上記以外のHitachi Command Suite製品のリソース

デプロイメントマネージャーを使用している場合，次のサービスもリソースの設定を変更します。

DeploymentManager PXE Management

DeploymentManager PXE Mtftp

DeploymentManager Transfer Management

リソースの設定は，次のどちらかの方法で変更します。

Microsoft Cluster Serviceを使用する場合

リソース名を右クリックし，［プロパティ］－［詳細設定］タブで，［再開する］を選択します。

Windows Server Failover Clusteringを使用する場合

リソース名を右クリックし，［プロパティ］－［ポリシー］タブで，次のチェックボックスを選択します。

- ［リソースが失敗状態になった場合は、現在のノードで再起動を試みる］

- ［再起動に失敗した場合は、この役割のリソースをフェールオーバーする］または［再起動に失敗した場合は、このサービスまたはアプリケーションのすべてのリソースをフェールオーバーする］

次のファイルのhcsm.shared.directoryプロパティに，実行系ノードで指定した，Compute Systems Managerが使用する作業フォルダへのパスが指定されていることを確認します。
＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥conf¥user.properties
指定されていない場合は，実行系ノードでhcsm.shared.directoryプロパティに指定したパスに変更します。

デプロイメントマネージャーをすでに使用している場合は，次のバッチファイルを実行し，デプロイメントマネージャーのサービスが正しく起動されるように設定します。
＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥DeploymentManager¥hcsm_setting¥set_cluster.bat

クラスタ管理アプリケーションで，Compute Systems Managerのサービスを登録しているグループをオンラインにします。

クラスタ管理アプリケーションで，Compute Systems Managerのサービスを登録しているグループを実行系ノードに移動します。

Compute Systems Managerのアップグレードまたは上書きインストールでデプロイメントマネージャーを新たにインストールした場合は，デプロイメントマネージャーを使用するためのクラスタ環境を設定します。

関連項目

8.1.3 Compute Systems Managerを停止する

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.7.4 Microsoft Cluster Serviceでデプロイメントマネージャーを使用する場合のクラスタ環境を設定する

9.7.5 Windows Server Failover Clusteringでデプロイメントマネージャーを使用する場合のクラスタ環境を設定する

9.8.1 クラスタ管理アプリケーションでCompute Systems Managerのサービスをオンラインにする

B.1.3 Compute Systems Managerサーバのポートや機能に関するプロパティ（user.properties）

9.6 クラスタ環境に移行する

クラスタ環境に移行します。

事前に完了しておく操作

デプロイメントマネージャーで使用しているイメージファイルの，共有ディスクへの移動
デプロイメントマネージャーを使用している場合，次の手順で，既存のイメージファイルを共有ディスクに移動し，登録し直してください。

デプロイメントマネージャーの設定で，共有ディスクに移動するイメージファイルを削除します。

イメージファイルを共有ディスクに移動します。

デプロイメントマネージャーの設定で，共有ディスクに移動したイメージファイルを登録します。

イメージファイルの登録，削除など，デプロイメントマネージャーの設定でのイメージファイルの管理については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド」を参照してください。

Compute Systems Managerが使用する作業フォルダの，共有ディスクへの移動
Compute Systems Managerが使用する作業フォルダの下に，すでにサブフォルダやファイルなどが格納されているか確認してください。すでにサブフォルダやファイルなどが格納されている場合は，共有ディスクにCompute Systems Managerが使用する作業フォルダを移動してください。
Compute Systems Managerが使用する作業フォルダについては，次のファイルに定義するhcsm.shared.directoryプロパティの説明を参照してください。
＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥conf¥user.properties

非クラスタ構成でCompute Systems Managerの運用を開始したあとに，クラスタ構成へ移行したい場合は，次の手順で変更してください。

ここでは，すでに運用中のCompute Systems Managerがインストールされたマシンを実行系ノードとする場合を想定して説明します。

待機系ノードとなるマシンにCompute Systems Managerをインストールします。

プラグインライセンスが必要な場合は，待機系ノードのIPアドレスでログイン画面にアクセスして，ライセンスキーを入力してください。

実行系ノードで次のコマンドを実行して，Compute Systems ManagerにアクセスするURLを論理ホスト名に変更します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdschgurl /change http://＜実行系ノードのIPアドレスまたはホスト名＞:＜ポート番号＞ http://＜論理ホスト名＞:＜ポート番号＞

実行系ノードおよび待機系ノードで，クラスタ設定ファイルを作成します。
ほかのHitachi Command Suite製品でクラスタ環境が構築されている場合，この手順は不要です。
クラスタ設定ファイルは，テキストファイルで次の場所に格納します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥conf¥cluster.conf
実行系ノードのクラスタ設定ファイルの内容を次に示します。modeには，onlineを指定する必要があります。

mode=online
virtualhost=＜論理ホスト名＞
onlinehost=＜実行系ノードのホスト名＞
standbyhost=＜待機系ノードのホスト名＞

待機系ノードの場合は，次の内容をクラスタ設定ファイルに記述してください。modeにはstandbyを指定する必要があります。

mode=standby
virtualhost=＜論理ホスト名＞
onlinehost=＜実行系ノードのホスト名＞
standbyhost=＜待機系ノードのホスト名＞

次のコマンドを実行して，実行系ノードでデータベースをバックアップします。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdsbackups /dir ＜ローカルディスク上のバックアップファイル格納先フォルダ＞ /auto

データベースが使用するポートをデフォルト（23032/tcp）以外のポートに変更して運用している場合は，使用しているポート番号を控えておきます。

実行系ノードで，次のコマンドを実行して，データベースを共有ディスクに移行します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdsdbclustersetup /createcluster /databasepath ＜共有ディスク上のデータベース再作成先フォルダ＞ /exportpath ＜ローカルディスク上の退避データ格納先フォルダ＞ /auto

待機系ノードで次のコマンドを実行して，共有ディスク上のデータベースを使用するように設定を変更します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdsdbclustersetup /createcluster /databasepath ＜共有ディスク上のデータベース再作成先フォルダ＞ /exportpath ＜ローカルディスク上の退避データ格納先フォルダ＞ /auto
databasepathには，実行系ノードで指定した＜共有ディスク上のデータベース再作成先フォルダ＞と同じフォルダを指定してください。

注意

hcmdsdbclustersetupコマンドを実行すると，データベースが使用するポート番号およびTuning Managerのリモート接続の設定が初期化されます。デフォルト以外のポートに変更して運用していた場合は，控えておいたポート番号を，実行系および待機系の各ノードで再設定してください。

実行系および待機系の各ノードで次のコマンドを実行して，Hitachi Command Suite製品が停止していることを確認します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdssrv /status

実行系および待機系の各ノードで，次のサービスを手動で起動するよう変更します。
Windowsの［サービス］ダイアログで次のサービスのプロパティを開き，［スタートアップの種類］を［自動］から［手動］に変更します。

HBase Storage Mgmt Common Service

HBase Storage Mgmt Web Service

HCS Compute Systems Manager Web Service

実行系および待機系の各ノードで，次のファイルのhcsm.shared.directoryプロパティに，Compute Systems Managerが使用する作業フォルダへのパスを指定します。
あらかじめCompute Systems Managerが使用する作業フォルダを共有ディスクに移動してあれば，そのフォルダへのパスを指定します。移動していなければ，共有ディスクに任意のフォルダを作成したあと，そのフォルダへのパスを指定します。
＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥conf¥user.properties

デプロイメントマネージャーを使用している場合は，実行系および待機系の各ノードで，次のバッチファイルを実行し，デプロイメントマネージャーのサービスが正しく起動されるように設定します。
＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥DeploymentManager¥hcsm_setting¥set_cluster.bat

クラスタ管理アプリケーションに，Compute Systems Managerのサービスをリソースとして登録します。
デプロイメントマネージャーを使用している場合は，デプロイメントマネージャーのサービスも同様に，リソースとして登録します。

関連項目

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.3.1 クラスタ運用を開始する環境設定手順の確認

9.3.2 クラスタ環境で運用する管理サーバの空き容量の確認

9.3.3 クラスタ管理アプリケーションを使用して設定する前の確認

9.7.2 Microsoft Cluster Serviceでクラスタ環境を設定する

9.7.3 Windows Server Failover Clusteringでクラスタ環境を設定する

9.7.4 Microsoft Cluster Serviceでデプロイメントマネージャーを使用する場合のクラスタ環境を設定する

9.7.5 Windows Server Failover Clusteringでデプロイメントマネージャーを使用する場合のクラスタ環境を設定する

9.9.5 データベースを移行するコマンド（hcmdsdbclustersetup）の書式

B.1.3 Compute Systems Managerサーバのポートや機能に関するプロパティ（user.properties）

B.2.19 管理サーバをクラスタ構成にする場合に設定が必要なプロパティ（cluster.conf）

9.7 新規インストールまたはクラスタ環境に移行した後の環境設定

この節の構成

9.7.1 クラスタ環境で同期が必要な設定

9.7.2 Microsoft Cluster Serviceでクラスタ環境を設定する

9.7.3 Windows Server Failover Clusteringでクラスタ環境を設定する

9.7.4 Microsoft Cluster Serviceでデプロイメントマネージャーを使用する場合のクラスタ環境を設定する

9.7.5 Windows Server Failover Clusteringでデプロイメントマネージャーを使用する場合のクラスタ環境を設定する

9.7.1 クラスタ環境で同期が必要な設定

実行系ノードと待機系ノードで同期が必要な設定項目を示します。

警告バナーのメッセージ設定

パスワードポリシーの設定

自動アカウントロックまでのログイン連続失敗回数

また，クラスタ環境で，Compute Systems ManagerをインストールしたあとにHitachi Command Suite製品の設定を変更する場合は，すべてのノードで設定内容が同じになるよう設定してください。

関連項目

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.7.2 Microsoft Cluster Serviceでクラスタ環境を設定する

Microsoft Cluster Serviceでクラスタ環境を設定します。

重要

クラスタ環境設定の作業中は，Compute Systems Managerにアクセスしないでください。

次の手順で，サービスをリソースとして登録する時に指定したリソース名称が，クラスタ管理アプリケーションに表示されます。クラスタ管理アプリケーションを操作する場合は，リソース名称を指定して操作してください。

クラスタ管理アプリケーションで，グループにCompute Systems Managerのリソースを追加します。
［新規作成］を選択し，［リソース］を選択します。各ダイアログで次の4つの表に示された設定を指定し，［完了］を選択します。

表9-1 HiRDB/ClusterService _HD0をリソースとして登録するための設定

ダイアログ名
設定

［新しいリソース］
［名前］：HiRDB/ClusterService _HD0（任意）
［リソースの種類］：汎用サービス

［実行可能な所有者］
実行系ノードと待機系ノードが追加されていることを確認します。

［依存関係］
共有ディスクのドライブ，およびネットワーク名を登録します。

［汎用サービスパラメータ］
［サービス名］：HiRDB/ClusterService _HD0
［起動パラメータ］：何も指定しません。

［レジストリ レプリケーション］
何も指定しません。

表9-2 HBase Storage Mgmt Common Serviceをリソースとして登録するための設定

ダイアログ名
設定

［新しいリソース］
［名前］：HBase Storage Mgmt Common Service（任意）
［リソースの種類］：汎用サービス

［実行可能な所有者］
実行系ノードと待機系ノードが追加されていることを確認します。

［依存関係］
HiRDB/ClusterService _HD0を登録します。

［汎用サービスパラメータ］
［サービス名］：HBaseStgMgmtComService
［起動パラメータ］：何も指定しません。

［レジストリ レプリケーション］
何も指定しません。

表9-3 HBase Storage Mgmt Web Serviceをリソースとして登録するための設定

ダイアログ名
設定

［新しいリソース］
［名前］：HBase Storage Mgmt Web Service（任意）
［リソースの種類］：汎用サービス

［実行可能な所有者］
実行系ノードと待機系ノードが追加されていることを確認します。

［依存関係］
HBase Storage Mgmt Common Serviceを登録します。

［汎用サービスパラメータ］
［サービス名］：HBaseStgMgmtWebService
［起動パラメータ］：何も指定しません。

［レジストリ レプリケーション］
何も指定しません。

表9-4 HCS Compute Systems Manager Web Serviceをリソースとして登録するための設定

ダイアログ名
設定

［新しいリソース］
［名前］：HCS Compute Systems Manager Web Service（任意）
［リソースの種類］：汎用サービス

［実行可能な所有者］
実行系ノードと待機系ノードが追加されていることを確認します。

［依存関係］
HBase Storage Mgmt Web Serviceを登録します。

［汎用サービスパラメータ］
［サービス名］：ComputeSystemsManagerWebService
［起動パラメータ］：何も指定しません。

［レジストリ レプリケーション］
何も指定しません。

クラスタ管理アプリケーションで，リソースを追加したグループをオンラインにします。

デプロイメントマネージャーを使用している場合は，デプロイメントマネージャーを使用するためのクラスタ環境を設定します。

関連項目

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.2 クラスタを運用するために使用するCompute Systems Managerのサービス

9.4.2 待機系ノードで新規インストールする

9.6 クラスタ環境に移行する

9.7.4 Microsoft Cluster Serviceでデプロイメントマネージャーを使用する場合のクラスタ環境を設定する

9.7.3 Windows Server Failover Clusteringでクラスタ環境を設定する

Windows Server Failover Clusteringでクラスタ環境を設定します。

重要

クラスタ環境設定の作業中は，Compute Systems Managerにアクセスしないでください。

次の手順で，サービスをリソースとして登録する時に指定したリソース名称が，クラスタ管理アプリケーションに表示されます。クラスタ管理アプリケーションを操作する場合は，リソース名称を指定して操作してください。

クラスタ管理アプリケーションで，グループにCompute Systems Managerのリソースを追加します。
作成したグループの名称を右クリックして，［リソースの追加］－［汎用サービス］を選択します。［サービスの選択］画面では，次のサービスを選択してください。

HiRDB/ClusterService _HD0

HBase Storage Mgmt Common Service

HBase Storage Mgmt Web Service

HCS Compute Systems Manager Web Service

各サービスがリソースとして登録されます。

リソース名を右クリックして，［プロパティ］を選択します。
各ダイアログで次の4つの表に示された設定を指定します。
なお，Windows Server 2012の場合，［レジストリのレプリケーション］タブはありません。

表9-5 HiRDB/ClusterService _HD0のプロパティの設定

タブ名 | 設定
［全般］ | ［スタートアップパラメーター］：何も指定しません（指定されている場合は削除してください）。
［依存関係］ | 共有ディスク，クライアントアクセスポイントを登録します。
［詳細なポリシー］ | ［実行可能な所有者］：実行系ノードと待機系ノードが追加されていることを確認します。
［ポリシー］ | 何も指定しません。
［レジストリのレプリケーション］ | 何も指定しません。

表9-6 HBase Storage Mgmt Common Serviceのプロパティの設定

タブ名 | 設定
［全般］ | ［スタートアップパラメーター］：何も指定しません（指定されている場合は削除してください）。
［依存関係］ | HiRDB/ClusterService _HD0を登録します。
［詳細なポリシー］ | ［実行可能な所有者］：実行系ノードと待機系ノードが追加されていることを確認します。
［ポリシー］ | 何も指定しません。
［レジストリのレプリケーション］ | 何も指定しません。

表9-7 HBase Storage Mgmt Web Serviceのプロパティの設定

タブ名 | 設定
［全般］ | ［スタートアップパラメーター］：何も指定しません（指定されている場合は削除してください）。
［依存関係］ | HBase Storage Mgmt Common Serviceを登録します。
［詳細なポリシー］ | ［実行可能な所有者］：実行系ノードと待機系ノードが追加されていることを確認します。
［ポリシー］ | 何も指定しません。
［レジストリのレプリケーション］ | 何も指定しません。

表9-8 HCS Compute Systems Manager Web Serviceのプロパティの設定

タブ名 | 設定
［全般］ | ［スタートアップパラメーター］：何も指定しません（指定されている場合は削除してください）。
［依存関係］ | HBase Storage Mgmt Web Serviceを登録します。
［詳細なポリシー］ | ［実行可能な所有者］：実行系ノードと待機系ノードが追加されていることを確認します。
［ポリシー］ | 何も指定しません。
［レジストリのレプリケーション］ | 何も指定しません。

クラスタ管理アプリケーションで，リソースを追加したグループをオンラインにします。

デプロイメントマネージャーを使用している場合は，デプロイメントマネージャーを使用するためのクラスタ環境を設定します。

関連項目

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.2 クラスタを運用するために使用するCompute Systems Managerのサービス

9.4.2 待機系ノードで新規インストールする

9.6 クラスタ環境に移行する

9.7.5 Windows Server Failover Clusteringでデプロイメントマネージャーを使用する場合のクラスタ環境を設定する

9.7.4 Microsoft Cluster Serviceでデプロイメントマネージャーを使用する場合のクラスタ環境を設定する

Microsoft Cluster Serviceで，デプロイメントマネージャーを使用する場合のクラスタ環境を設定します。

事前に完了しておく操作

Microsoft Cluster ServiceでのCompute Systems Managerのサービスに関するクラスタ環境設定

Microsoft Cluster Serviceで，デプロイメントマネージャーを使用する場合にクラスタ環境を設定する手順を次に示します。

重要

クラスタ環境設定の作業中は，このトピックで実行している操作以外でCompute Systems Managerにアクセスしないでください。

次の手順で，サービスをリソースとして登録する時に指定したリソース名称が，クラスタ管理アプリケーションに表示されます。クラスタ管理アプリケーションを操作する場合は，リソース名称を指定して操作してください。

クラスタ管理アプリケーションで，HCS Compute Systems Manager Web Serviceのサービスをオフラインにします。

クラスタ管理アプリケーションで，HCS Compute Systems Manager Web Serviceのサービスの設定を変更します。
リソース名を右クリックして，［プロパティ］を選択し，次の表に示す項目を変更します。

表9-9 デプロイメントマネージャーを使用するためのHCS Compute Systems Manager Web Serviceのプロパティ変更値（Microsoft Cluster Serviceの場合）

ダイアログ名
設定

［レジストリ レプリケーション］
次のレジストリキーを登録します。

アーキテクチャがx86の場合：SOFTWARE¥NEC¥DeploymentManager

アーキテクチャがx64の場合：SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥DeploymentManager

上記の項目以外は変更する必要はありません。

クラスタ管理アプリケーションで，HCS Compute Systems Manager Web Serviceのサービスをオンラインにします。

Compute Systems Managerのサービスが登録されているグループに，デプロイメントマネージャーのサービスをリソースとして追加します。
［新規作成］を選択し，［リソース］を選択します。各ダイアログで，次の3つの表に示された設定を指定し，［完了］を選択します。

表9-10 DeploymentManager PXE Managementをリソースとして登録するための設定

ダイアログ名
設定

［新しいリソース］
［名前］：DeploymentManager PXE Management（任意）
［リソースの種類］：汎用サービス

［実行可能な所有者］
実行系ノードと待機系ノードが追加されていることを確認します。

［依存関係］
HCS Compute Systems Manager Web Serviceを登録します。

［汎用サービスパラメータ］
［サービス名］：PxeSvc
［起動パラメータ］：何も指定しません。

［レジストリ レプリケーション］
何も指定しません。

表9-11 DeploymentManager PXE Mtftpをリソースとして登録するための設定

ダイアログ名
設定

［新しいリソース］
［名前］：DeploymentManager PXE Mtftp（任意）
［リソースの種類］：汎用サービス

［実行可能な所有者］
実行系ノードと待機系ノードが追加されていることを確認します。

［依存関係］
HCS Compute Systems Manager Web Serviceを登録します。

［汎用サービスパラメータ］
［サービス名］：PxeMtftp
［起動パラメータ］：何も指定しません。

［レジストリ レプリケーション］
何も指定しません。

表9-12 DeploymentManager Transfer Managementをリソースとして登録するための設定

ダイアログ名
設定

［新しいリソース］
［名前］：DeploymentManager Transfer Management（任意）
［リソースの種類］：汎用サービス

［実行可能な所有者］
実行系ノードと待機系ノードが追加されていることを確認します。

［依存関係］
HCS Compute Systems Manager Web Serviceを登録します。

［汎用サービスパラメータ］
［サービス名］：ftsvc
［起動パラメータ］：何も指定しません。

［レジストリ レプリケーション］
何も指定しません。

Compute Systems Managerにログインし，GUIの［管理］タブからデプロイメントマネージャーの設定で，次のように指定します。

イメージファイルの格納パスとして，共有ディスクにあるフォルダ名を指定

デプロイメントマネージャーのサーバIPアドレスとして，クラスタ管理IPアドレスを指定

DHCPサーバが，同じマシンにインストールされていないことを指定
GUIの［管理］タブでのデプロイメントマネージャーの設定については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド」を参照してください。

クラスタ管理アプリケーションで，手順4でリソースを追加したグループをオンラインにします。

関連項目

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.2 クラスタを運用するために使用するCompute Systems Managerのサービス

9.4.2 待機系ノードで新規インストールする

9.5.2 待機系ノードでアップグレードまたは上書きインストールする

9.6 クラスタ環境に移行する

9.7.2 Microsoft Cluster Serviceでクラスタ環境を設定する

9.7.5 Windows Server Failover Clusteringでデプロイメントマネージャーを使用する場合のクラスタ環境を設定する

Windows Server Failover Clusteringでデプロイメントマネージャーを使用する場合のクラスタ環境を設定します。

事前に完了しておく操作

Windows Server Failover ClusteringでのCompute Systems Managerのサービスに関するクラスタ環境設定

Windows Server Failover Clusteringでデプロイメントマネージャーを使用する場合のクラスタ環境を設定する手順を次に示します。

重要

クラスタ環境設定の作業中は，このトピックで実行している操作以外でCompute Systems Managerにアクセスしないでください。

次の手順で，サービスをリソースとして登録する時に指定したリソース名称が，クラスタ管理アプリケーションに表示されます。クラスタ管理アプリケーションを操作する場合は，リソース名称を指定して操作してください。

クラスタ管理アプリケーションで，HCS Compute Systems Manager Web Serviceのサービスをオフラインにします。

HCS Compute Systems Manager Web Serviceのサービスの設定を変更します。

Windows Server 2012の場合

次のコマンドを，Windows PowerShellを起動して実行してください。

Add-ClusterCheckpoint -ResourceName ＜HCS Compute Systems Manager Web Serviceのリソース名＞ -RegistryCheckpoint "SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥DeploymentManager"

上記のコマンドは，コマンドプロンプトでは実行できません。

Windows Server 2012以外の場合

クラスタ管理アプリケーションで，リソース名を右クリックし，［プロパティ］を選択して，次の表に示す項目を変更します。

表9-13 デプロイメントマネージャーを使用するためのHCS Compute Systems Manager Web Serviceのプロパティ変更値（Windows Server Failover Clusteringの場合）

タブ名
設定

［レジストリのレプリケーション］
次のレジストリキーを登録します。

アーキテクチャがx86の場合：SOFTWARE¥NEC¥DeploymentManager

アーキテクチャがx64の場合：SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥DeploymentManager

上記の項目以外は変更する必要はありません。

クラスタ管理アプリケーションで，HCS Compute Systems Manager Web Serviceのサービスをオンラインにします。

Compute Systems Managerのサービスが登録されているグループに，デプロイメントマネージャーのサービスをリソースとして追加します。
グループの名称を右クリックして，［リソースの追加］－［汎用サービス］を選択します。［サービスの選択］画面では，次のサービスを選択してください。

DeploymentManager PXE Management

DeploymentManager PXE Mtftp

DeploymentManager Transfer Management
各サービスがリソースとして登録されます。

追加したリソース名を右クリックして，［プロパティ］を選択します。
各ダイアログで次の3つの表に示された設定を指定します。
なお，Windows Server 2012の場合，［レジストリのレプリケーション］タブはありません。

表9-14 DeploymentManager PXE Managementのプロパティの設定

タブ名 | 設定
［全般］ | ［スタートアップパラメーター］：何も指定しません（指定されている場合は削除してください）。
［依存関係］ | HCS Compute Systems Manager Web Serviceを登録します。
［詳細なポリシー］ | ［実行可能な所有者］：実行系ノードと待機系ノードが追加されていることを確認します。
［ポリシー］ | 何も指定しません。
［レジストリのレプリケーション］ | 何も指定しません。

表9-15 DeploymentManager PXE Mtftpのプロパティの設定

タブ名 | 設定
［全般］ | ［スタートアップパラメーター］：何も指定しません（指定されている場合は削除してください）。
［依存関係］ | HCS Compute Systems Manager Web Serviceを登録します。
［詳細なポリシー］ | ［実行可能な所有者］：実行系ノードと待機系ノードが追加されていることを確認します。
［ポリシー］ | 何も指定しません。
［レジストリのレプリケーション］ | 何も指定しません。

表9-16 DeploymentManager Transfer Managementのプロパティの設定

タブ名 | 設定
［全般］ | ［スタートアップパラメーター］：何も指定しません（指定されている場合は削除してください）。
［依存関係］ | HCS Compute Systems Manager Web Serviceを登録します。
［詳細なポリシー］ | ［実行可能な所有者］：実行系ノードと待機系ノードが追加されていることを確認します。
［ポリシー］ | 何も指定しません。
［レジストリのレプリケーション］ | 何も指定しません。

Compute Systems Managerにログインし，GUIの［管理］タブからデプロイメントマネージャーの設定で，次のように指定します。

イメージファイルの格納パスとして，共有ディスクにあるフォルダ名を指定

デプロイメントマネージャーのサーバIPアドレスとして，クラスタ管理IPアドレスを指定

DHCPサーバが，同じマシンにインストールされていないことを指定
GUIの［管理］タブでのデプロイメントマネージャーの設定については，マニュアル「Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド」を参照してください。

クラスタ管理アプリケーションで，手順4でリソースを追加したグループをオンラインにします。

関連項目

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.2 クラスタを運用するために使用するCompute Systems Managerのサービス

9.4.2 待機系ノードで新規インストールする

9.5.2 待機系ノードでアップグレードまたは上書きインストールする

9.6 クラスタ環境に移行する

9.7.3 Windows Server Failover Clusteringでクラスタ環境を設定する

9.8 クラスタ環境でのCompute Systems Managerの起動と停止

この節の構成

9.8.1 クラスタ管理アプリケーションでCompute Systems Managerのサービスをオンラインにする

9.8.2 クラスタ管理アプリケーションでCompute Systems Managerのサービスをオフラインにする

9.8.3 Compute Systems Managerのクラスタ運用を一時停止する

9.8.4 Compute Systems Managerのクラスタ運用を再開する

9.8.1 クラスタ管理アプリケーションでCompute Systems Managerのサービスをオンラインにする

クラスタ管理アプリケーションで，リソースとして登録されているCompute Systems Managerのサービスをオンラインにします。

サービスをオンラインにするには，サービスを登録しているグループ単位でまとめて実行する方法と，サービスごとに実行する方法があります。

グループ単位でまとめてオンラインにする手順を次に示します。

Microsoft Cluster Serviceを使用している場合

［クラスタ アドミニストレータ］画面で，Compute Systems Managerのサービスを登録しているグループを右クリックして［オンラインにする］を選択します。

Windows Server 2012でWindows Server Failover Clusteringを使用している場合

［フェールオーバークラスターマネージャー］画面で，Compute Systems Managerのサービスを登録しているグループを右クリックして［役割の開始］を選択します。

Windows Server 2012以外でWindows Server Failover Clusteringを使用している場合

［フェールオーバー クラスタ管理］画面で，Compute Systems Managerのサービスを登録しているグループを右クリックして［このサービスまたはアプリケーションをオンラインにする］を選択します。

サービスごとにオンラインにするには，上記に示す手順で選択したグループ内に登録されているサービスの中で，起動するサービスを右クリックして［オンラインにする］を選択します。

関連項目

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.2 クラスタを運用するために使用するCompute Systems Managerのサービス

9.8.2 クラスタ管理アプリケーションでCompute Systems Managerのサービスをオフラインにする

クラスタ管理アプリケーションで，リソースとして登録されているCompute Systems Managerのサービスをオフラインにします。

サービスをオフラインにするには，サービスを登録しているグループ単位でまとめて実行する方法と，サービスごとに実行する方法があります。

グループ単位でまとめてオフラインにする手順を次に示します。

Microsoft Cluster Serviceを使用している場合

［クラスタ アドミニストレータ］画面で，Compute Systems Managerのサービスを登録しているグループを右クリックして［オフラインにする］を選択します。

Windows Server 2012でWindows Server Failover Clusteringを使用している場合

［フェールオーバークラスターマネージャー］画面で，Compute Systems Managerのサービスを登録しているグループを右クリックして［役割の停止］を選択します。

Windows Server 2012以外でWindows Server Failover Clusteringを使用している場合

［フェールオーバー クラスタ管理］画面で，Compute Systems Managerのサービスを登録しているグループを右クリックして［このサービスまたはアプリケーションをオフラインにする］を選択します。

サービスごとにオフラインにするには，上記に示す手順で選択したグループ内に登録されているサービスの中で，起動するサービスを右クリックして［オフラインにする］を選択します。

関連項目

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.2 クラスタを運用するために使用するCompute Systems Managerのサービス

9.8.3 Compute Systems Managerのクラスタ運用を一時停止する

クラスタ環境で，Compute Systems Managerを運用している場合に，バックアップ，リストアなどデータベースを操作する前に，クラスタでの運用を一時停止する必要があります。

クラスタでの運用を一時停止する手順を次に示します。

クラスタ管理アプリケーションで，次のサービスをオフラインにします。

HBase Storage Mgmt Web Service

HBase Storage Mgmt Common Service

HCS Compute Systems Manager Web Service

上記以外のHitachi Command Suite製品のリソース

デプロイメントマネージャーを使用している場合，次のサービスもオフラインにします。

DeploymentManager PXE Management

DeploymentManager PXE Mtftp

DeploymentManager Transfer Management

次のコマンドを実行して，Hitachi Command Suite製品を停止します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdssrv /stop

クラスタ管理アプリケーションで，HiRDB/ClusterService _HD0のサービスをオフラインにします。

クラスタ管理アプリケーションで，サービスを登録しているグループのフェールオーバーを抑止します。
次のリソースの設定を変更します。

HBase Storage Mgmt Common Service

HBase Storage Mgmt Web Service

HCS Compute Systems Manager Web Service

HiRDB/ClusterService _HD0

上記以外に手順1でオフラインにしたサービス

デプロイメントマネージャーを使用している場合，次のサービスもリソースの設定を変更します。

DeploymentManager PXE Management

DeploymentManager PXE Mtftp

DeploymentManager Transfer Management

リソースの設定は，次のどちらかの方法で変更します。

Microsoft Cluster Serviceを使用する場合

リソース名を右クリックし，［プロパティ］－［詳細設定］タブで，［再開しない］を選択します。

Windows Server Failover Clusteringを使用する場合

リソース名を右クリックし，［プロパティ］－［ポリシー］タブで，［リソースが失敗状態になった場合は、再起動しない］を選択します。

関連項目

8.1.3 Compute Systems Managerを停止する

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.8.2 クラスタ管理アプリケーションでCompute Systems Managerのサービスをオフラインにする

9.8.4 Compute Systems Managerのクラスタ運用を再開する

クラスタ環境で，データベースのバックアップ，リストアなどを実行したあと，一時停止したCompute Systems Managerのクラスタ運用を再開する必要があります。

クラスタでの運用を再開する手順を次に示します。

クラスタ管理アプリケーションで，フェールオーバーを抑止していたグループのフェールオーバーを有効にします。
次のリソースの設定を変更します。

HBase Storage Mgmt Common Service

HBase Storage Mgmt Web Service

HCS Compute Systems Manager Web Service

HiRDB/ClusterService _HD0

上記以外の，クラスタ運用を一時停止にしていたサービス

デプロイメントマネージャーを使用している場合，次のサービスもリソースの設定を変更します。

DeploymentManager PXE Management

DeploymentManager PXE Mtftp

DeploymentManager Transfer Management

リソースの設定は，次のどちらかの方法で変更します。

Microsoft Cluster Service を使用している場合：

リソース名を右クリックし，［プロパティ］－［詳細設定］タブで，［再開する］を選択します。

Windows Server Failover Clusteringを使用している場合：

リソース名を右クリックし，［プロパティ］－［ポリシー］タブで，［リソースが失敗状態になった場合は、現在のノードで再起動を試みる］と［再起動に失敗した場合は、このサービスまたはアプリケーションのすべてのリソースをフェールオーバーする］を選択します。

クラスタ管理アプリケーションで，Compute Systems Managerのサービスを登録しているグループをオンラインにします。

関連項目

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.8.1 クラスタ管理アプリケーションでCompute Systems Managerのサービスをオンラインにする

9.9 クラスタ環境でのデータベースの管理

この節の構成

9.9.1 クラスタ環境でデータベースをバックアップする

9.9.2 クラスタ環境でデータベースをリストアする

9.9.3 クラスタ環境でデータベースをエクスポートする

9.9.4 クラスタ環境でデータベースをインポートする

9.9.5 データベースを移行するコマンド（hcmdsdbclustersetup）の書式

9.9.1 クラスタ環境でデータベースをバックアップする

クラスタ環境でデータベースをバックアップする手順を説明します。

重要

Tuning Managerとリモート接続している場合は，Tuning Managerサーバがインストールされているマシンで，Tuning Managerをいったん停止しておく必要があります。

データベースのバックアップが完了したあと，Tuning Managerを再開させてください。

Tuning Managerを停止および起動する方法については，インストールされているTuning Managerに対応するバージョンのマニュアルを参照してください。

クラスタ管理アプリケーションで，Compute Systems Managerのクラスタ運用を一時停止します。

Hitachi Command Suite製品を起動します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdssrv /start

実行系ノードで，次のコマンドを実行してデータベースをバックアップします。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdsbackups /dir ＜ローカルディスク上のバックアップファイル格納先フォルダ＞

Hitachi Command Suite製品を停止します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdssrv /stop

クラスタ管理アプリケーションで，Compute Systems Managerのクラスタ運用を再開します。

関連項目

8.1.2 Compute Systems Managerを起動する

8.1.3 Compute Systems Managerを停止する

8.2.2 データベースをバックアップするための確認事項

8.2.3 データベースをバックアップする

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.8.3 Compute Systems Managerのクラスタ運用を一時停止する

9.8.4 Compute Systems Managerのクラスタ運用を再開する

9.9.2 クラスタ環境でデータベースをリストアする

クラスタ環境でデータベースをリストアする手順を説明します。

重要

手順の途中で使用するhcmdsdbコマンドは，実行時に一時ファイルを作成します。バックアップファイルの格納先フォルダが，次の条件を満たしていることを確認してください。
- hcmdsdbコマンドを実行するユーザーに書き込み権限がある
- 格納しているバックアップファイルと同じ分の空き容量がある

Tuning Managerとリモート接続している場合は，Tuning Managerサーバがインストールされているマシンで，Tuning Managerをいったん停止しておく必要があります。データベースのリストアが完了したあと，Tuning Managerを再開させてください。
Tuning Managerを停止および起動する方法については，インストールされているTuning Managerに対応するバージョンのマニュアルを参照してください。

クラスタ管理アプリケーションで，Compute Systems Managerのクラスタ運用を一時停止します。

実行系ノードで，次のコマンドを実行してデータベースをリストアします。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdsdb.bat /restore ＜バックアップファイル＞ /type ALL
restore：hcmdsbackupsコマンドで取得したデータベースのバックアップファイル（backup.hdb）を絶対パスで指定します。共有ディスクに保存したものを使用してください。

クラスタ管理アプリケーションで，Compute Systems Managerのクラスタ運用を再開します。

GUIでCompute Systems Managerのタスクの状態を確認します。
完了していない，またはエラーになっているタスクがあれば，必要に応じてタスクを再作成するか，実行スケジュールを変更してください。

Tuning Managerとリモート接続していた場合は，データベースのリストアによって設定が初期化されるため，再設定します。

関連項目

8.2.4 データベースをリストアするための確認事項

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.8.3 Compute Systems Managerのクラスタ運用を一時停止する

9.8.4 Compute Systems Managerのクラスタ運用を再開する

9.9.3 クラスタ環境でデータベースをエクスポートする

クラスタ環境でデータベースをエクスポートする手順を説明します。

重要

Tuning Managerとリモート接続している場合は，Tuning Managerサーバがインストールされているマシンで，Tuning Managerをいったん停止しておく必要があります。

データベースのエクスポートが完了したあと，Tuning Managerを再開させてください。

Tuning Managerを停止および起動する方法については，インストールされているTuning Managerに対応するバージョンのマニュアルを参照してください。

クラスタ管理アプリケーションで，Compute Systems Managerのクラスタ運用を一時停止します。

Hitachi Command Suite製品を起動します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdssrv /start

実行系ノードでhcmdsdbtransコマンドを実行してデータベースをエクスポートします。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdsdbtrans /export /workpath ＜作業用フォルダ＞ /file ＜アーカイブファイル＞

workpath

データベース情報を一時的に配置するための作業用フォルダを，絶対パスで指定します。

ローカルディスクのフォルダを指定してください。

workpathオプションに指定するフォルダの下には，ファイルおよびサブフォルダがないことを確認してください。

file

出力されるアーカイブファイルの名称を絶対パスで指定します。

アーカイブファイルを移行先サーバに転送します。
アーカイブファイルを作成できなかった場合（データベースの全体容量が2GBを超えていると失敗します），workpathオプションで指定したフォルダに格納されているファイルをすべて転送してください。このとき，workpathオプションで指定したフォルダの下のファイル構成は変更しないでください。

Hitachi Command Suite製品を停止します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdssrv /stop

クラスタ管理アプリケーションで，Compute Systems Managerのクラスタ運用を再開します。

関連項目

8.1.2 Compute Systems Managerを起動する

8.1.3 Compute Systems Managerを停止する

8.2.7 移行元サーバからデータベースをエクスポートする

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.8.3 Compute Systems Managerのクラスタ運用を一時停止する

9.8.4 Compute Systems Managerのクラスタ運用を再開する

9.9.4 クラスタ環境でデータベースをインポートする

クラスタ環境でデータベースをインポートする手順を説明します。

重要

Tuning Managerとリモート接続している場合は，Tuning Managerサーバがインストールされているマシンで，Tuning Managerをいったん停止しておく必要があります。

データベースのインポートが完了したあと，Tuning Managerを再開させてください。

Tuning Managerを停止および起動する方法については，インストールされているTuning Managerに対応するバージョンのマニュアルを参照してください。

移行元の管理サーバでプロパティにデフォルト値以外を設定していた場合は，必要に応じて，移行先の実行系ノードおよび待機系ノードでプロパティファイルの設定値を見直してください。データベースをインポートしても，プロパティファイルは移行先サーバに引き継がれません。

クラスタ管理アプリケーションで，Compute Systems Managerのクラスタ運用を一時停止します。

データベースのサービスを起動します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdsdbsrv /start

実行系ノードで，次のコマンドを実行してデータベースをインポートします。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdsdbtrans /import /workpath ＜作業用フォルダ＞ /file ＜アーカイブファイル＞ /type {ALL|＜Hitachi Command Suite製品名＞}

workpath

アーカイブファイルを使用してインポートする場合：

アーカイブファイルを展開するためのローカルディスク上のフォルダを，絶対パスで指定します。指定するフォルダの下には，ファイルおよびサブフォルダがないことを確認してください。

アーカイブファイルを使用しないでインポートする場合：

移行元から転送したデータベース情報を格納したフォルダを指定します。転送したフォルダの下のファイル構成は変更しないでください。

file

アーカイブファイルを使用してインポートする場合，移行元サーバから転送したデータベースのアーカイブファイルを，絶対パスで指定します。アーカイブファイルを使用しないでインポートする場合は，このオプションを指定しないでください。

type

原則として，ALLを指定してください。ALLを指定すると，移行先にインストールされているHitachi Command Suite製品のデータベースが自動的に選択され，移行されます。Compute Systems Managerのデータベースだけインポートする場合は，「HCSM」と指定します。ほかのHitachi Command Suite製品のデータベースを個別にインポートする場合は，各Hitachi Command Suite製品のマニュアルを参照してください。

Hitachi Command Suite製品を起動します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdssrv /start

クラスタ管理アプリケーションで，Compute Systems Managerのクラスタ運用を再開します。

データベースをバックアップします。
障害が発生した場合に備えて，インポート直後のデータベースをバックアップしておくことをお勧めします。

Tuning Managerとリモート接続していた場合は，データベースのインポートによって設定が初期化されるため，再設定します。

関連項目

8.1.2 Compute Systems Managerを起動する

8.2.8 移行先サーバにデータベースをインポートする

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.8.3 Compute Systems Managerのクラスタ運用を一時停止する

9.8.4 Compute Systems Managerのクラスタ運用を再開する

9.9.1 クラスタ環境でデータベースをバックアップする

9.9.5 データベースを移行するコマンド（hcmdsdbclustersetup）の書式

データベースを移行するコマンド（hcmdsdbclustersetup）の書式を説明します。

書式

＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdsdbclustersetup /createcluster /databasepath ＜共有ディスク上のデータベース再作成先フォルダ＞ /exportpath ＜ローカルディスク上の退避データ格納先フォルダ＞ /auto

オプション

createcluster

非クラスタ構成のHitachi Command Suite製品をクラスタ構成へ移行するためのオプションです。

databasepath

データベースの再作成先フォルダを指定します。共有ディスク上のフォルダを，63バイト以内の絶対パスで指定してください。パスに使用できる文字を次に示します。

A～Z a～z 0～9 . _

上記の文字以外に，円記号（¥），コロン（:）およびスラント（/）をパスの区切り文字として使用できます。

exportpath

退避するデータの格納先フォルダを指定します。ローカルディスク上のフォルダを，63バイト以内の絶対パスで指定してください。パスに使用できる文字は，databasepathに指定できる文字と同じです。

＜データの格納先フォルダ＞がすでにある場合は，フォルダの中を空にするか，フォルダを削除してください。

auto

Hitachi Command Suite製品およびデータベースのサービスを，データベースの設定を変更するために適切な状態に変更するためのオプションです。コマンド実行後には，Hitachi Command Suite製品およびデータベースのサービスが停止した状態になります。

注意

hcmdsdbclustersetupコマンドを実行すると，データベースが使用するポート番号およびTuning Managerのリモート接続の設定が初期化されます。
データベースが使用するポート番号が初期化されると，デフォルト値（23032/tcp）に戻ります。

hcmdsdbclustersetupコマンドが正常終了するまでは，共有ディスクを実行系ノードから切り離さないでください。

重要

hcmdsdbclustersetupコマンドが異常終了した状態でサーバを再起動すると，共有ディスクの接続先が待機系ノードに切り替わることがあります。

関連項目

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.4.1 実行系ノードで新規インストールする

9.4.2 待機系ノードで新規インストールする

9.6 クラスタ環境に移行する

9.10 クラスタ環境からデプロイメントマネージャーをアンインストールする

クラスタ環境からデプロイメントマネージャーをアンインストールします。

デプロイメントマネージャーだけをクラスタ環境からアンインストールし，Compute Systems Managerは引き続きクラスタ環境で運用する手順を次に示します。

Compute Systems Managerのサービスを登録しているグループを待機系ノードから実行系ノードに移動します。

クラスタ管理アプリケーションで，次のサービスをオフラインにします。

HCS Compute Systems Manager Web Service

HBase Storage Mgmt Web Service

HBase Storage Mgmt Common Service

DeploymentManager PXE Management

DeploymentManager PXE Mtftp

DeploymentManager Transfer Management

クラスタ管理アプリケーションで，デプロイメントマネージャーを使用するために設定していたHCS Compute Systems Manager Web Serviceのサービスの設定を解除します。

Microsoft Cluster Serviceを使用する場合

クラスタ管理アプリケーションで，リソース名を右クリックして，［プロパティ］を選択し，次の表に示す項目を変更します。

表9-17 デプロイメントマネージャーをアンインストールするためのHCS Compute Systems Manager Web Serviceのプロパティ変更値（Microsoft Cluster Serviceの場合）

ダイアログ名 | 設定
［レジストリ レプリケーション］ | 何も指定しません。

Windows Server Failover Clusteringを使用する場合

- Windows Server 2012のときは，Windows PowerShellを起動して次のコマンドを実行してください。

Remove-ClusterCheckpoint -ResourceName ＜HCS Compute Systems Manager Web Serviceのリソース名＞ -RegistryCheckpoint

ただし，上記のコマンドは，コマンドプロンプトでは実行できません。

- Windows Server 2012以外のときは，クラスタ管理アプリケーションで，リソース名を右クリックし，［プロパティ］を選択して次の表に示す項目を変更してください。

表9-18 デプロイメントマネージャーをアンインストールするためのHCS Compute Systems Manager Web Serviceのプロパティ変更値（Windows Server Failover Clusteringの場合）

タブ名 | 設定
［レジストリのレプリケーション］ | 何も指定しません。

Hitachi Command Suite製品を停止するため，WindowsのメニューからCompute Systems Managerを停止します。
WindowsのメニューからCompute Systems Managerを停止すると，ほかのHitachi Command Suite製品も同時に停止します。

クラスタ管理アプリケーションで，HiRDB/ClusterService _HD0のサービスをオフラインにします。

クラスタ管理アプリケーションで，次のサービスを削除します。

DeploymentManager PXE Management

DeploymentManager PXE Mtftp

DeploymentManager Transfer Management

クラスタ管理アプリケーションで，手順6で削除したサービスが登録されていたグループのフェールオーバーを抑止します。
次のどちらかの方法でリソースの設定を変更します。

Microsoft Cluster Service を使用する場合

リソース名を右クリックし，［プロパティ］－［詳細設定］タブで，［再開しない］を選択します。

Windows Server Failover Clusteringを使用する場合

リソース名を右クリックし，［プロパティ］－［ポリシー］タブで，［リソースが失敗状態になった場合は、再起動しない］を選択します。

データベースをバックアップします。

次のコマンドを実行して，Hitachi Command Suite製品を停止します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdssrv /stop

実行系ノードでデプロイメントマネージャーをアンインストールします。

実行系ノードで，不要になったファイルやフォルダをすべて削除します。

クラスタ管理アプリケーションで，Compute Systems Managerのサービスを登録していたグループを待機系ノードに移動します。

待機系ノードでデプロイメントマネージャーをアンインストールします。

待機系ノードで，不要になったファイルやフォルダをすべて削除します。

サービスを登録しているグループのフェールオーバーを有効にします。手順7でフェールオーバーを抑止したリソースについて，次のように設定してください。

Microsoft Cluster Serviceを使用する場合

リソース名を右クリックし，［プロパティ］－［詳細設定］タブで，［再開する］を選択します。

Windows Server Failover Clusteringを使用する場合

リソース名を右クリックし，［プロパティ］－［ポリシー］タブで，次のチェックボックスを選択します。

- ［リソースが失敗状態になった場合は、現在のノードで再起動を試みる］

- ［再起動に失敗した場合は、この役割のリソースをフェールオーバーする］または［再起動に失敗した場合は、このサービスまたはアプリケーションのすべてのリソースをフェールオーバーする］

関連項目

2.5.3 アンインストールする

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.8.2 クラスタ管理アプリケーションでCompute Systems Managerのサービスをオフラインにする

9.8.3 Compute Systems Managerのクラスタ運用を一時停止する

9.11 クラスタ環境からCompute Systems Managerをアンインストールする

クラスタ環境からCompute Systems Managerをアンインストールします。

Compute Systems Managerのサービスを登録しているグループを待機系ノードから実行系ノードに移動します。

クラスタ管理アプリケーションで，次のサービスをオフラインにします。

HCS Compute Systems Manager Web Service

HBase Storage Mgmt Web Service

HBase Storage Mgmt Common Service

デプロイメントマネージャーを使用していた場合，次のサービスもオフラインにします。

DeploymentManager PXE Management

DeploymentManager PXE Mtftp

DeploymentManager Transfer Management

Hitachi Command Suite製品を停止するため，WindowsのメニューからCompute Systems Managerを停止します。
WindowsのメニューからCompute Systems Managerを停止すると，ほかのHitachi Command Suite製品も同時に停止します。

クラスタ管理アプリケーションで，HiRDB/ClusterService _HD0のサービスをオフラインにします。

次のサービスがほかのアプリケーションによって使用されていない場合は，クラスタ管理アプリケーションで，そのサービスを削除します。

HCS Compute Systems Manager Web Service

HBase Storage Mgmt Web Service

HBase Storage Mgmt Common Service

HiRDB/ClusterService _HD0

デプロイメントマネージャーを使用していた場合，次のサービスも削除します。

DeploymentManager PXE Management

DeploymentManager PXE Mtftp

DeploymentManager Transfer Management

クラスタ管理アプリケーションで，手順5のサービスのうち，削除しないサービスを登録しているグループのフェールオーバーを抑止します。
次のどちらかの方法でリソースの設定を変更します。

Microsoft Cluster Service を使用する場合

リソース名を右クリックし，［プロパティ］－［詳細設定］タブで，［再開しない］を選択します。

Windows Server Failover Clusteringを使用する場合

リソース名を右クリックし，［プロパティ］－［ポリシー］タブで，［リソースが失敗状態になった場合は、再起動しない］を選択します。

データベースをバックアップします。

次のコマンドを実行して，Hitachi Command Suite製品を停止します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdssrv /stop

実行系ノードでCompute Systems Managerをアンインストールします。

実行系ノードで，不要になったファイルやフォルダ（クラスタ環境内でのインストール中に作成されたファイルやフォルダなど）をすべて削除します。

クラスタ管理アプリケーションで，Compute Systems Managerのサービスを登録していたグループを待機系ノードに移動します。

待機系ノードでCompute Systems Managerをアンインストールします。

待機系ノードで，不要になったファイルやフォルダ（クラスタ環境内でインストール中に作成されたファイルやフォルダなど）をすべて削除します。

次のリソースがほかのアプリケーションによって使用されていない場合は，クラスタ管理アプリケーションで，そのリソースをオフラインにしてから削除します。

IPアドレス

共有ディスク

Compute Systems Managerのサービスを登録しているグループが不要になった場合は，そのグループも削除します。

残したグループを継続して使用する場合，フェールオーバーを有効にします。手順6でフェールオーバーを抑止したリソースについて次の設定を行ってください。

Microsoft Cluster Serviceを使用する場合

リソース名を右クリックし，［プロパティ］－［詳細設定］タブで，［再開する］を選択します。

Windows Server Failover Clusteringを使用している場合

リソース名を右クリックし，［プロパティ］－［ポリシー］タブで，次のチェックボックスを選択します。

- ［リソースが失敗状態になった場合は、現在のノードで再起動を試みる］

- ［再起動に失敗した場合は、この役割のリソースをフェールオーバーする］または［再起動に失敗した場合は、このサービスまたはアプリケーションのすべてのリソースをフェールオーバーする］

関連項目

2.5.3 アンインストールする

9.1 クラスタを使用するための環境設定と運用とは

9.8.2 クラスタ管理アプリケーションでCompute Systems Managerのサービスをオフラインにする

10. トラブルシューティング

この章では，Compute Systems Manager運用中に障害が発生した場合に必要となる保守情報の採取方法，ログの設定について説明します。

この章の構成

10.1 トラブルシューティングについて

10.2 トラブルシューティング事例

10.3 保守情報の採取

10.4 監査ログの確認

10.5 ログの設定

10.1 トラブルシューティングについて

Compute Systems Managerでシステムを運用している場合にトラブルが発生したときは，表示されたメッセージに従って対処します。

メッセージが表示されない場合や，メッセージに従っても解決できない場合は，システム管理者に連絡してください。また，必要に応じて障害調査のための資料（保守情報）を採取してください。

関連項目

10.2.1 トラブルシューティング事例（ログイン画面が表示されない）

10.2.2 トラブルシューティング事例（Compute Systems Managerが起動しない）

10.2.3 トラブルシューティング事例（データベースをリストアできない）

10.2.4 トラブルシューティング事例（クラスタ環境でデータベースをリストアできない）

10.2 トラブルシューティング事例

この節の構成

10.2.1 トラブルシューティング事例（ログイン画面が表示されない）

10.2.2 トラブルシューティング事例（Compute Systems Managerが起動しない）

10.2.3 トラブルシューティング事例（データベースをリストアできない）

10.2.4 トラブルシューティング事例（クラスタ環境でデータベースをリストアできない）

10.2.1 トラブルシューティング事例（ログイン画面が表示されない）

正しいURLを指定したのにCompute Systems Managerのログイン画面が表示されない場合のトラブルシューティング事例を示します。

考えられる要因

Compute Systems Managerが起動していないか，または起動処理中である。

対処方法

Compute Systems Managerが起動していない場合は，起動してください。

関連項目

10.1 トラブルシューティングについて

10.2.2 トラブルシューティング事例（Compute Systems Managerが起動しない）

Compute Systems ManagerまたはHitachi Command Suite共通コンポーネントが起動しない場合のトラブルシューティング事例を示します。

考えられる要因

デスクトップヒープが不足しているおそれがあります。

対処方法

レジストリを編集して，デスクトップヒープの領域を変更してください。詳細はMicrosoft社のホームページを参照してください。

関連項目

10.1 トラブルシューティングについて

10.2.3 トラブルシューティング事例（データベースをリストアできない）

hcmdsdbコマンドとhcmdsdbtransコマンドのどちらを使っても，データベースをリストアできない場合のトラブルシューティング事例を示します。ここでは，hcmdsdbtransコマンドでエクスポートしたデータベースを，hcmdsdbrepairコマンドを使用してリストアする手順について説明します。

考えられる要因

データベースが破損しています。

対処方法

エクスポートしたデータベースのサイズに応じて，次のフォルダに空き領域を確保します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥tmp
リストア時，エクスポートで取得したアーカイブファイルはこのフォルダに展開されます。

Compute Systems Managerを停止します。

次のコマンドを実行してデータベースをリストアします。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdsdbrepair /trans ＜エクスポートで取得したアーカイブファイルまたはエクスポート先フォルダ＞
trans：＜エクスポートで取得したアーカイブファイルまたはエクスポート先フォルダ＞は，フルパスで指定してください。

Compute Systems Managerを起動します。

Compute Systems ManagerのSystemアカウントのパスワードを変更します。
hcmdsdbrepairコマンドを実行すると，Systemアカウントのパスワードが初期化されるためです。

関連項目

2.4.4 Systemアカウントのパスワードを変更する

8.1.2 Compute Systems Managerを起動する

8.1.3 Compute Systems Managerを停止する

8.2.4 データベースをリストアするための確認事項

10.1 トラブルシューティングについて

10.2.4 トラブルシューティング事例（クラスタ環境でデータベースをリストアできない）

クラスタ環境で，hcmdsdbコマンドとhcmdsdbtransコマンドのどちらを使っても，データベースをリストアできない場合のトラブルシューティング事例を示します。ここでは，hcmdsdbtransコマンドでエクスポートしたデータベースを，hcmdsdbrepairコマンドを使用してリストアする手順について説明します。

考えられる要因

クラスタ環境で，データベースが破損しています。

対処方法

エクスポートしたデータベースのサイズに応じて，次のフォルダに空き領域を確保します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥tmp
リストア時，エクスポートで取得したアーカイブファイルはこのフォルダに展開されます。

クラスタ管理アプリケーションで，Compute Systems Managerのクラスタ運用を一時停止します。

実行系ノードで，次のコマンドを実行してデータベースをリストアします。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdsdbrepair /trans ＜エクスポートで取得したアーカイブファイル＞
trans：＜エクスポートで取得したアーカイブファイル＞には，hcmdsdbtransコマンドでエクスポートしたデータベースのアーカイブファイルを絶対パスで指定します。

クラスタ管理アプリケーションで，Compute Systems Managerのクラスタ運用を再開します。

GUIでCompute Systems Managerのタスクの状態を確認します。
完了していない，またはエラーになっているタスクがあれば，必要に応じてタスクを再作成するか，実行スケジュールを変更してください。

Tuning Managerとリモート接続していた場合は，データベースのリストアによって設定が初期化されるため，再設定します。

Compute Systems ManagerのSystemアカウントのパスワードを変更します。
hcmdsdbrepairコマンドを実行すると，Systemアカウントのパスワードが初期化されるためです。

関連項目

8.2.4 データベースをリストアするための確認事項

9.8.3 Compute Systems Managerのクラスタ運用を一時停止する

9.8.4 Compute Systems Managerのクラスタ運用を再開する

10.1 トラブルシューティングについて

10.3 保守情報の採取

この節の構成

10.3.1 保守情報の採取とは

10.3.2 管理サーバの保守情報を採取する（hcmdsgetlogs）

10.3.3 Java VMのスレッドダンプを採取する

10.3.4 管理対象ホストの保守情報を採取する（Windowsの場合）

10.3.5 管理対象ホストの保守情報を採取する（Linuxの場合）

10.3.1 保守情報の採取とは

障害要因を特定できない場合や，障害を回復できない場合には，障害に関する次の情報を用意して，障害対応窓口に連絡してください。

障害に伴うシステムの状況

障害の発生日時

障害の発生場面

管理サーバや管理対象リソースのネットワーク構成

管理サーバや管理対象ホストのOS

障害が発生したマシン（管理サーバまたは管理対象リソース）の保守情報

管理サーバでは，次の保守情報を採取できます。

ログファイル

データベースファイル

Java VMスレッドダンプ

管理対象リソースでは，次の保守情報を採取できます。

管理対象ホスト

システム情報

Windowsホストの場合：イベントログ情報（アプリケーションログおよびシステムログ）

Linuxホストの場合：システムログ情報

管理対象ハイパーバイザー

Hyper-Vの場合：net startコマンドの実行結果

VMware ESX/ESXiの場合：システムログ情報

管理対象シャーシ，サーバ，およびLPAR

通知されたアラート

ランプ情報

シャーシのエラー情報や構成情報（管理対象ブレードサーバがある場合）

HVMのエラー情報や構成情報（管理対象LPARがある場合）

採取する保守情報の種類および採取の方法の詳細は，ご使用の管理対象シャーシおよびサーバのマニュアルを参照してください。

関連項目

10.1 トラブルシューティングについて

10.3.2 管理サーバの保守情報を採取する（hcmdsgetlogs）

10.3.3 Java VMのスレッドダンプを採取する

10.3.4 管理対象ホストの保守情報を採取する（Windowsの場合）

10.3.5 管理対象ホストの保守情報を採取する（Linuxの場合）

10.3.2 管理サーバの保守情報を採取する（hcmdsgetlogs）

hcmdsgetlogsコマンドを実行すると，ログファイルとデータベースファイルの保守情報を採取できます。

管理サーバの保守情報を採取するhcmdsgetlogsコマンドの書式を次に示します。

書式

＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdsgetlogs /dir ＜フォルダ名＞ [/types ＜Hitachi Command Suite製品の名称＞ [＜Hitachi Command Suite製品の名称＞...]] [/arc ＜アーカイブファイル名＞] [/logtypes ＜ログファイル種別＞ [＜ログファイル種別＞...]]

オプション

dir

保守情報を格納するローカルディスク上のフォルダの名前を指定します。あらかじめフォルダを作成している場合は，フォルダを空にしてください。

指定できるパスの最大長は41バイトです。typeオプションにCompute Systems Manager以外のアプリケーション名を指定した場合の最大長については，各製品のマニュアルを参照してください。

パスには一部の特殊文字を除いたASCII印字可能文字コードを指定できます。指定できない特殊文字を示します。
¥ / : , ; * ? " < > | $ % & ' `
パスの区切り文字には円記号（¥），コロン（:）およびスラント（/）を使用できます。パスの末尾にはパスの区切り文字を指定しないでください。

パス中に空白を指定するときは，パスを引用符（"）で囲んで指定してください。

types

障害などの理由によって，特定のHitachi Command Suite製品の保守情報だけしか採取できない場合に，採取対象の製品の名称を指定します。

Compute Systems Manager以外のHitachi Command Suite製品の名称については，それぞれのHitachi Command Suite製品のマニュアルを参照してください。

Compute Systems Managerの保守情報だけを採取する場合には，「HCSM」と指定します。

複数の製品名を指定する場合は，空白文字で区切ってください。

typesオプションとlogtypesオプションの両方を指定する場合，logtypesオプションの引数には「log」を指定してください。

typesオプションを省略した場合，管理サーバにインストールされているすべてのHitachi Command Suite製品の保守情報が採取されます。

arc

作成されるアーカイブファイルの名前を指定します。通常は，指定不要です。

arcオプションを省略した場合，ファイル名は「HiCommand_log」になります。

アーカイブファイルは，dirオプションで指定したフォルダの下に出力されます。

アーカイブファイルが出力されるときに，各アーカイブファイルの種類に応じた拡張子（.jar，.hdb.jar，.db.jarまたは.csv.jar）が付けられます。

ファイル名には一部の特殊文字を除いたASCII印字可能文字コードを指定できます。指定できない特殊文字を次に示します。
¥ / : , ; * ? " < > | $ % & ' `

logtypes

障害などの理由によって，特定のログファイルしか採取できない場合に，採取対象のログファイルの種別を指定します。

指定できるログファイルの種別を次に示します。

「log」：.jarファイルと.hdb.jarファイルだけを採取する場合に指定します。

「db」：.db.jarファイルだけを採取する場合に指定します。

「csv」：.csv.jarファイルだけを採取する場合に指定します。

複数の種別を指定する場合は，空白文字で区切ってください。

logtypesオプションを省略した場合，すべてのログファイル（.jar，.hdb.jar，.db.jarおよび.csv.jar）が採取されます。

戻り値

0：正常終了

1：パラメーターエラー

2：異常終了

重要

hcmdsgetlogsコマンドを複数同時に実行しないでください。

hcmdsgetlogsコマンド終了時に，メッセージKAPM05318-IまたはKAPM05319-Eが出力されない場合は，dirオプションで指定するフォルダに十分な空き容量がないためhcmdsgetlogsコマンドが途中で終了している状態です。
dirオプションで指定するフォルダに十分な空き容量を確保したあとで，再度hcmdsgetlogsコマンドを実行してください。

Compute Systems Managerを含むすべてのHitachi Command Suite製品の保守情報を採取するhcmdsgetlogsコマンドの実行例を次に示します。

この実行例では，保守情報はc:¥logsフォルダに格納されます。

＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdsgetlogs /dir c:¥logs

Compute Systems Managerだけに限定して保守情報を採取するhcmdsgetlogsコマンドの実行例を次に示します。

＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥bin¥hcmdsgetlogs /dir c:¥logs /types HCSM

関連項目

10.3.1 保守情報の採取とは

10.3.3 Java VMのスレッドダンプを採取する

次に示す問題が発生した場合，原因を見つけるために管理サーバでJava VMスレッドダンプを採取します。

GUIを起動してもCompute Systems Managerのログインウィンドウが表示されない

Compute Systems Managerへのログイン後，Compute Systems Managerのメインウィンドウが表示されない

次の2種類のJava VMスレッドダンプを採取します。

HBase Storage Mgmt Common Service

HCS Compute Systems Manager Web Service

重要

Oracle JDKなど，Compute Systems Managerに同梱されていないJDKに切り替えて使用している場合，Java VMスレッドダンプは出力するたびに上書きされます。HiCommand.logファイルおよびComputeSystemsManagerWebService.logファイルを出力したら，別名で保存して退避してください。

次のフォルダに，dumpという名前のファイルを作成します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥CC¥web¥containers¥HiCommand

Windowsの［サービス］ダイアログから，HBase Storage Mgmt Common Serviceを停止します。
次のフォルダにログファイルが格納されます。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥CC¥web¥containers¥HiCommand
格納されるログファイルの名称は，使用しているJDKによって異なります。

Compute Systems Managerに同梱されているJDKを使用している場合：javacorexxx.xxxx.txt

Compute Systems Managerに同梱されているJDK以外（Oracle JDKなど）に切り替えて使用している場合：HiCommand.log

［サービス］ダイアログから，HBase Storage Mgmt Common Serviceを開始します。

次のフォルダに，dumpという名前のファイルを作成します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥CC¥web¥containers¥ComputeSystemsManagerWebService

Windowsの［サービス］ダイアログから，HCS Compute Systems Manager Web Serviceを停止します。
次のフォルダにログファイルが格納されます。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥CC¥web¥containers¥ComputeSystemsManagerWebService
格納されるログファイルの名称は，使用しているJDKによって異なります。

Compute Systems Managerに同梱されているJDKを使用している場合：javacoreyyy.yyyy.txt

Compute Systems Managerに同梱されているJDK以外（Oracle JDKなど）に切り替えて使用している場合：ComputeSystemsManagerWebService.log

［サービス］ダイアログから，HCS Compute Systems Manager Web Serviceを開始します。
Java VMスレッドダンプが出力されます。Java VMスレッドダンプのファイル名称は，使用しているJDKによって異なります。

Compute Systems Managerに同梱されているJDKを使用している場合：javacorexxx.xxxx.txtおよびjavacoreyyy.yyyy.txt

Compute Systems Managerに同梱されているJDK以外（Oracle JDKなど）に切り替えて使用している場合：HiCommand.logおよびComputeSystemsManagerWebService.log

dumpという名前のファイルは，Java VMスレッドダンプ出力時に削除されます。

Java VMスレッドダンプが採取されます。

関連項目

10.3.1 保守情報の採取とは

10.3.4 管理対象ホストの保守情報を採取する（Windowsの場合）

Windowsで管理対象ホストの保守情報を採取する手順を次に示します。

イベントログ情報を採取します。

［イベント ビューアー］ダイアログを開く

Windows Server 2008またはWindows Server 2012の場合は，左ペインの［Windowsログ］のツリーを展開する

左ペインの次の項目を選択し，ログファイルを保存する
・［アプリケーション］または［Application］
・［システム］
それぞれの項目で，テキストまたはCSV形式，およびイベントログまたはイベントファイル形式の2つのログファイルを採取する必要があるため，計4つのファイルを保存します。
ログファイルは，［ログファイルの名前を付けて保存］，［イベントに名前を付けて保存］，または［すべてのイベントに名前を付けて保存］を選択し，［ファイルの種類］を指定して保存します。
［表示情報］ダイアログボックス（設定はデフォルトのまま）が表示された場合は，［OK］ボタンをクリックします。

システム情報を採取します。

msinfo32コマンドを実行する

左ペインから［システムの概要］または［システムの要約］を選択する

［ファイル］メニューから［エクスポート］を選択し，システム情報をテキストファイルで保存する

上記の手順を実行すると，Windows Server 2008またはWindows Server 2012の管理対象ホストの保守情報を採取できます。

関連項目

10.3.1 保守情報の採取とは

10.3.5 管理対象ホストの保守情報を採取する（Linuxの場合）

Linuxで管理対象ホストの保守情報を採取する手順を次に示します。

システムログ情報を採取します。

/etc/syslog.confファイルをコピーする

次のコマンド実行結果をファイルに出力する
ls -l /var/log/messages*

/var/log/messages*ファイルをコピーする

システム情報を採取します。

次に示すファイルをコピーする
/etc/hosts
/etc/services
Red Hat Linuxの場合：/etc/redhat-release
SUSE Linuxの場合：/etc/SuSE-release
Oracle Linuxの場合：/etc/oracle-releaseまたは/etc/enterprise-release

次のコマンドの実行結果をそれぞれファイルに出力する

uname -a
rpm -qa
dmesg
ps -elf

上記の手順を実行すると，Linuxの管理対象ホストの保守情報を採取できます。

関連項目

10.3.1 保守情報の採取とは

10.4 監査ログの確認

この節の構成

10.4.1 監査ログとは

10.4.2 監査ログの環境設定ファイルを設定する

10.4.3 監査ログを確認する

10.4.4 監査ログの種別

10.4.5 監査ログのメッセージ部の出力形式

10.4.6 タスクの操作で出力される情報

10.4.7 リクエスト受理時またはレスポンス送信時に出力される情報

10.4.8 リクエスト受理時に監査ログの詳細メッセージに出力される情報

10.4.1 監査ログとは

Compute Systems Managerでは，法規制やセキュリティ評価基準，業界ごとの各種基準などに従っていることを監査者や評価者に証明するために，監査ログにユーザーの操作内容を記録できます。監査ログを採取するには，環境設定ファイル（auditlog.conf）を編集する必要があります。

関連項目

10.4.2 監査ログの環境設定ファイルを設定する

10.4.3 監査ログを確認する

10.4.4 監査ログの種別

10.4.5 監査ログのメッセージ部の出力形式

10.4.6 タスクの操作で出力される情報

10.4.7 リクエスト受理時またはレスポンス送信時に出力される情報

10.4.8 リクエスト受理時に監査ログの詳細メッセージに出力される情報

10.4.2 監査ログの環境設定ファイルを設定する

監査ログは大量に出力されるおそれがあるため，環境設定ファイルを設定して，出力される監査ログの量を制御できます。

採取した監査ログは，必要に応じて，退避または保管などを実施してください。

Compute Systems Managerでの操作を監査ログに出力する手順を次に示します。

Compute Systems Managerを停止します。

次に示す監査ログに関するプロパティファイルを設定します。
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥conf¥sec¥auditlog.conf

Compute Systems Managerを起動します。

Compute Systems Managerでの操作が監査ログに出力されるようになります。

関連項目

8.1.2 Compute Systems Managerを起動する

8.1.3 Compute Systems Managerを停止する

10.4.1 監査ログとは

10.4.3 監査ログを確認する

B.2.18 監査ログに関するプロパティ（auditlog.conf）

10.4.3 監査ログを確認する

Compute Systems Managerでのユーザー操作が出力された監査ログを次に示す画面で確認できます。

Windows Server 2003の場合
［イベントビューア］－［アプリケーション］で，イベントを開いたときに表示される［イベントのプロパティ］－［説明］の内容

Windows Server 2003以外の場合
［イベントビューアー］－［Windowsログ］－［アプリケーション］または［Application］で，イベントを開いたときに表示される［イベントプロパティ］の［全般］タブの内容

監査ログは次の形式で出力されます。

＜プログラム名＞ [＜プロセスID＞]: ＜メッセージ部＞

関連項目

10.4.1 監査ログとは

10.4.4 監査ログの種別

10.4.5 監査ログのメッセージ部の出力形式

10.4.4 監査ログの種別

監査ログは種別で分類され，それぞれの監査事象には，重要度（Severity）が設定されています。重要度によって，出力する監査ログをフィルタリングできます。

次の表に，監査ログの種別とその詳細の説明を示します。

表10-1 監査ログの種別

種別
説明

StartStop
ハードウェアまたはソフトウェアの起動と終了を示す事象

OSの起動と終了

ハードウェアコンポーネントの起動と終了

Hitachi Command Suite製品の起動と終了

Authentication
機器またはユーザーが接続または認証を試みて成功または失敗したことを示す事象

FCログイン

機器認証（FC-SP認証，iSCSIログイン認証，SSLサーバおよびクライアント認証）

ユーザー認証

アカウントの自動ロック

ExternalService
外部サービスとの通信結果を示す事象

NTPサーバやDNSサーバなどとの通信

管理サーバとの通信（SNMP）

ConfigurationAccess
管理者が許可された運用操作を実行し，操作が正常終了または失敗したことを示す事象

構成情報の参照または更新

アカウントの追加，削除などのアカウント設定の更新

セキュリティの設定

次に示す4つの表に，監査ログに出力される監査事象を，種別ごとに分けて説明します。

表の「詳細種別」は，監査ログの種別を詳細に分類した説明です。

表10-2 監査ログに出力される監査事象（種別がStartStopの場合）

詳細種別 | 監査事象 | Severity | メッセージID
ソフトウェアの起動と終了 | SSOサーバの起動成功 | 6 | KAPM00090-I
SSOサーバの起動失敗 | 3 | KAPM00091-E
SSOサーバの停止 | 6 | KAPM00092-I

表10-3 監査ログに出力される監査事象（種別がAuthenticationの場合）

詳細種別 | 監査事象 | Severity | メッセージID
管理者またはエンドユーザーの認証 | ログインの成功 | 6 | KAPM01124-I
ログインの成功（外部認証サーバログイン） | 6 | KAPM02450-I
ログインの失敗（ユーザーIDまたはパスワードに誤りがある場合） | 4 | KAPM02291-W
ログインの失敗（ロック中のユーザーでログイン） | 4 | KAPM02291-W
ログインの失敗（未登録のユーザーでログイン） | 4 | KAPM02291-W
ログインの失敗（権限なし） | 4 | KAPM01095-E
ログインの失敗（認証失敗） | 4 | KAPM01125-E
ログインの失敗（外部認証サーバ認証失敗） | 4 | KAPM02451-W
ログアウトの成功 | 6 | KAPM08009-I
アカウントの自動ロック | アカウントの自動ロック（認証の連続失敗またはアカウントの有効期限切れ） | 4 | KAPM02292-W

表10-4 監査ログに出力される監査事象（種別がExternalServiceの場合）

詳細種別 | 監査事象 | Severity | メッセージID
外部認証サーバとの通信 | LDAPディレクトリサーバとの通信成功 | 6 | KAPM10116-I
LDAPディレクトリサーバとの通信失敗 | 3 | KAPM10117-E
Kerberosサーバとの通信成功 | 6 | KAPM10120-I
Kerberosサーバとの通信失敗（応答なし） | 3 | KAPM10121-E
DNSサーバとの通信成功 | 6 | KAPM10122-I
DNSサーバとの通信失敗（応答なし） | 3 | KAPM10123-E
外部認証サーバとの認証 | LDAPディレクトリサーバとのTLSネゴシエーションに成功 | 6 | KAPM10124-I
LDAPディレクトリサーバとのTLSネゴシエーションに失敗 | 3 | KAPM10125-E
LDAPディレクトリサーバでの情報検索用ユーザーの認証成功 | 6 | KAPM10126-I
LDAPディレクトリサーバでの情報検索用ユーザーの認証失敗 | 3 | KAPM10127-W
外部認証サーバでのユーザー認証 | LDAPディレクトリサーバでのユーザーの認証成功 | 6 | KAPM10128-I
LDAPディレクトリサーバにユーザーが未登録 | 4 | KAPM10129-W
LDAPディレクトリサーバでのユーザーの認証失敗 | 4 | KAPM10130-W
Kerberosサーバでのユーザーの認証成功 | 6 | KAPM10133-I
Kerberosサーバでのユーザーの認証失敗 | 4 | KAPM10134-W
外部認証サーバから情報取得 | 外部認証サーバから情報取得LDAPディレクトリサーバからユーザー情報の取得に成功 | 6 | KAPM10135-I
LDAPディレクトリサーバからユーザー情報の取得に失敗 | 3 | KAPM10136-E
DNSサーバからSRVレコードの取得に成功 | 6 | KAPM10137-I
DNSサーバからSRVレコードの取得に失敗 | 3 | KAPM10138-E

表10-5 監査ログに出力される監査事象（種別がConfigurationAccessの場合）

詳細種別 | 監査事象 | Severity | メッセージID
ユーザーの登録（GUI） | ユーザーの登録成功 | 6 | KAPM07230-I
ユーザーの登録失敗 | 3 | KAPM07240-E
ユーザーの削除（GUI） | 単一ユーザーの削除成功 | 6 | KAPM07231-I
単一ユーザーの削除失敗 | 3 | KAPM07240-E
複数ユーザーの削除成功 | 6 | KAPM07231-I
複数ユーザーの削除失敗 | 3 | KAPM07240-E
（管理者によるほかのユーザーの）パスワードの変更 | 管理者によるパスワード変更成功 | 6 | KAPM07232-I
管理者によるパスワード変更失敗 | 3 | KAPM07240-E
（ログインユーザーによる自分の）パスワードの変更 | 旧パスワードが正しいかを判断するための認証処理で失敗 | 3 | KAPM07239-E
ログインユーザーによる自分のパスワード変更成功 | 6 | KAPM07232-I
ログインユーザーによる自分のパスワード変更失敗 | 3 | KAPM07240-E
プロファイルの変更 | プロファイルの変更成功 | 6 | KAPM07233-I
プロファイルの変更失敗 | 3 | KAPM07240-E
権限の変更 | 権限の変更成功 | 6 | KAPM02280-I
権限の変更失敗 | 3 | KAPM07240-E
アカウントのロック | アカウントのロック成功※1 | 6 | KAPM07235-I
アカウントのロック失敗 | 3 | KAPM07240-E
アカウントのロック解除 | アカウントのロック解除成功※2 | 6 | KAPM07236-I
アカウントのロック解除失敗 | 3 | KAPM07240-E
hcmdsunlockaccountコマンドによるアカウントのロック解除成功 | 6 | KAPM07236-I
hcmdsunlockaccountコマンドによるアカウントのロック解除失敗 | 3 | KAPM07240-E
認証方式変更 | 認証方式の変更成功 | 6 | KAPM02452-I
認証方式の変更失敗 | 3 | KAPM02453-E
認可グループの追加（GUI） | 認可グループの追加成功 | 6 | KAPM07247-I
認可グループの追加失敗 | 3 | KAPM07248-E
認可グループの削除（GUI） | 単一認可グループの削除成功 | 6 | KAPM07249-I
単一認可グループの削除失敗 | 3 | KAPM07248-E
複数認可グループの削除成功 | 6 | KAPM07249-I
複数認可グループの削除失敗 | 3 | KAPM07248-E
認可グループの権限変更（GUI） | 認可グループの権限変更成功 | 6 | KAPM07250-I
認可グループの権限変更失敗 | 3 | KAPM07248-E
ユーザーの登録（GUIおよびCLI） | ユーザーの登録成功 | 6 | KAPM07241-I
ユーザーの登録失敗 | 3 | KAPM07242-E
ユーザー情報の更新（GUIおよびCLI） | ユーザー情報の更新成功 | 6 | KAPM07243-I
ユーザー情報の更新失敗 | 3 | KAPM07244-E
ユーザーの削除（GUIおよびCLI） | ユーザーの削除成功 | 6 | KAPM07245-I
ユーザーの削除失敗 | 3 | KAPM07246-E
認可グループの登録（GUIおよびCLI） | 認可グループの登録成功 | 6 | KAPM07251-I
認可グループの登録失敗 | 3 | KAPM07252-E
認可グループの削除（GUIおよびCLI） | 認可グループの削除成功 | 6 | KAPM07253-I
認可グループの削除失敗 | 3 | KAPM07254-E
認可グループの権限変更（GUIおよびCLI） | 認可グループの権限変更成功 | 6 | KAPM07255-I
認可グループの権限変更失敗 | 3 | KAPM07256-E
データベースのバックアップまたはリストア | hcmdsbackupsコマンドによるバックアップ成功 | 6 | KAPM05561-I
hcmdsbackupsコマンドによるバックアップ失敗 | 3 | KAPM05562-E
hcmdsdbコマンドによる全体リストアの成功 | 6 | KAPM05563-I
hcmdsdbコマンドによる全体リストアの失敗 | 3 | KAPM05564-E
hcmdsdbコマンドによる部分リストアの成功 | 6 | KAPM05565-I
hcmdsdbコマンドによる部分リストアの失敗 | 3 | KAPM05566-E
データベースのデータの入出力 | hcmdsdbmoveコマンドによるデータ出力の成功 | 6 | KAPM06543-I
hcmdsdbmoveコマンドによるデータ出力の失敗 | 3 | KAPM06544-E
hcmdsdbmoveコマンドによるデータ入力の成功 | 6 | KAPM06545-I
hcmdsdbmoveコマンドによるデータ入力の失敗 | 3 | KAPM06546-E
データベース領域の作成または削除 | hcmdsdbsetupコマンドによるデータベース領域の作成成功 | 6 | KAPM06348-I
hcmdsdbsetupコマンドによるデータベース領域の作成失敗 | 3 | KAPM06349-E
hcmdsdbsetupコマンドによるデータベース領域の削除成功 | 6 | KAPM06350-I
hcmdsdbsetupコマンドによるデータベース領域の削除失敗 | 3 | KAPM06351-E
認証データの入出力 | hcmdsauthmoveコマンドによるデータ出力の成功 | 6 | KAPM05832-I
hcmdsauthmoveコマンドによるデータ出力の失敗 | 3 | KAPM05833-E
hcmdsauthmoveコマンドによるデータ入力の成功 | 6 | KAPM05834-I
hcmdsauthmoveコマンドによるデータ入力の失敗 | 3 | KAPM05835-E
Compute Systems Managerサーバの処理 | リクエスト受理 | 6 | KASV27000-I
レスポンス送信（正常時） | 6 | KASV27002-I
レスポンス送信（異常時） | 3 | KASV27003-I
タスクに対する操作 | タスクのキャンセル成功 | 6 | KASV27004-I
タスクのキャンセル失敗 | 4 | KASV27005-W
タスクの登録成功 | 6 | KASV27006-I
タスクの登録失敗 | 4 | KASV27007-W
タスクと削除成功 | 6 | KASV27008-I
タスクの削除失敗 | 4 | KASV27009-W
タスクの実行成功 | 6 | KASV27010-I
タスクの実行失敗 | 4 | KASV27011-W
タスクのリスケジュール成功 | 6 | KASV27012-I
タスクのリスケジュール失敗 | 4 | KASV27013-W
タスクの履歴に移動成功 | 6 | KASV27014-I
タスクの履歴に移動失敗 | 4 | KASV27015-W

注※1

パスワードが設定されていないユーザーの認証方式を変更したことによるアカウントのロックは，監査ログに記録されません。

注※2

ユーザーにパスワードを設定したことによるアカウントのロックの解除は，監査ログに記録されません。

関連項目

10.4.3 監査ログを確認する

10.4.5 監査ログのメッセージ部の出力形式

10.4.5 監査ログのメッセージ部の出力形式

監査ログは次の形式で出力されます。

＜プログラム名＞ [＜プロセスID＞]: ＜メッセージ部＞

＜メッセージ部＞には，半角で953文字まで表示されます。

次に，＜メッセージ部＞の出力形式と出力される項目の内容を示します。監査事象によっては，＜メッセージ部＞に出力されない項目もあります。

＜統一識別子＞,＜統一仕様リビジョン番号＞,＜通番＞,＜メッセージID＞,＜日付・時刻＞,
＜検出エンティティ＞,＜検出場所＞,＜監査事象の種別＞,＜監査事象の結果＞,
＜監査事象の結果サブジェクト識別情報＞,＜ハードウェア識別情報＞,＜発生場所情報＞,
＜ロケーション識別情報＞,＜FQDN＞,＜冗長化識別情報＞,＜エージェント情報＞,
＜リクエスト送信元ホスト＞,＜リクエスト送信元ポート番号＞,＜リクエスト送信先ホスト＞,
＜リクエスト送信先ポート番号＞,＜一括操作識別子＞,＜ログ種別情報＞,
＜アプリケーション識別情報＞,＜予約領域＞,＜メッセージテキスト＞

項目
内容

＜統一識別子＞
「CELFSS」固定

＜統一仕様リビジョン番号＞
「1.1」固定

＜通番＞
監査ログのメッセージの通番

＜メッセージID＞
メッセージID

＜日付・時刻＞
メッセージが出力された日付と時刻

＜検出エンティティ＞
コンポーネント名やプロセス名

＜検出場所＞
ホスト名

＜監査事象の種別＞
事象の種別

＜監査事象の結果＞
事象の結果

＜監査事象の結果サブジェクト識別情報＞
事象に応じた，アカウントID，プロセスID，またはIPアドレス

＜ハードウェア識別情報＞
ハードウェアの型名や製番

＜発生場所情報＞
ハードウェアのコンポーネントの識別情報

＜ロケーション識別情報＞
ロケーション識別情報

＜FQDN＞
完全修飾ドメイン名

＜冗長化識別情報＞
冗長化識別情報

＜エージェント情報＞
エージェント情報

＜リクエスト送信元ホスト＞
リクエストの送信元のホスト名

＜リクエスト送信元ポート番号＞
リクエストの送信元のポート番号

＜リクエスト送信先ホスト＞
リクエストの送信先のホスト名

＜リクエスト送信先ポート番号＞
リクエストの送信先のポート番号

＜一括操作識別子＞
プログラム内で操作の通番

＜ログ種別情報＞
「BasicLog」または「DetailLog」

＜アプリケーション識別情報＞
プログラムの識別情報

＜予約領域＞
出力されません。予約領域です。

＜メッセージテキスト＞
監査事象に応じた内容※
表示できない文字は，アスタリスク（*）に置き換えて出力されます。

注※

Hitachi Command Suite共通コンポーネントの処理として出力される場合，発生した監査事象の内容が，文字列で出力されます。

ログイン時の例：The login process has completed properly.

監査事象「ログインの成功」で出力されるメッセージ部の例を次に示します。

CELFSS,1.1,0,KAPM01124-I,2006-05-15T14:08:23.1+09:00,HBase-SSO,managementhost,Authentication,Success,uid=system,,,,,,,,,,,,BasicLog,,,"The login process has completed properly."

関連項目

10.4.3 監査ログを確認する

10.4.4 監査ログの種別

10.4.6 タスクの操作で出力される情報

10.4.7 リクエスト受理時またはレスポンス送信時に出力される情報

10.4.8 リクエスト受理時に監査ログの詳細メッセージに出力される情報

10.4.6 タスクの操作で出力される情報

監査ログの＜メッセージテキスト＞は，監査事象ごとに形式が異なります。

ここでは，タスクでの操作の場合に出力される監査ログの＜メッセージテキスト＞の形式と内容を説明します。

uk=＜ユニークキー＞ [taskname=＜タスク名＞]

項目 | 内容
＜ユニークキー＞ | タスクに対する一意なキー値です。
＜タスク名＞ | 操作したタスク名を表示します。この項目は出力されないことがあります。

関連項目

10.4.3 監査ログを確認する

10.4.4 監査ログの種別

10.4.5 監査ログのメッセージ部の出力形式

10.4.8 リクエスト受理時に監査ログの詳細メッセージに出力される情報

10.4.7 リクエスト受理時またはレスポンス送信時に出力される情報

監査ログの＜メッセージテキスト＞は，監査事象ごとに形式が異なります。

ここでは，構成変更，情報取得など，Compute Systems Managerサーバの処理に関するリクエスト受理時またはレスポンス送信時に出力される監査ログの＜メッセージテキスト＞の形式と内容を説明します。

リクエスト受理時

＜ユニークID＞ ＜詳細メッセージ＞

レスポンス送信時（正常時）

＜ユニークID＞

レスポンス送信時（異常時）

＜ユニークID＞ ＜エラーメッセージID＞

項目 | 内容
＜ユニークID＞ | リクエストごとに一意なIDです。レスポンス送信時は，対応するリクエストのユニークIDです。SVP経由の処理の場合，このIDはSVP側の監査ログにも出力されます。
＜詳細メッセージ＞ | リクエストの詳細な内容です。
＜エラーメッセージID＞ | エラーメッセージIDです。

関連項目

10.4.3 監査ログを確認する

10.4.4 監査ログの種別

10.4.5 監査ログのメッセージ部の出力形式

10.4.8 リクエスト受理時に監査ログの詳細メッセージに出力される情報

10.4.8 リクエスト受理時に監査ログの詳細メッセージに出力される情報

Compute Systems Managerサーバが，リクエストを受理したときに出力される＜詳細メッセージ＞の出力形式と内容を次に示します。

＜コマンド＞ ＜ターゲット＞ [＜パラメーター＞]

項目
内容

＜コマンド＞
リソースに対しての操作（追加，削除，変更，参照など）を表す文字列（3文字）です。

＜ターゲット＞
操作内容を特定する情報です。

＜パラメーター＞
操作内容，対象リソースを特定する情報です。この項目は，リクエストで指定された場合だけ出力されます。
＜パラメーター＞は，次に示すとおりタグ形式で出力されます。

<＜エレメント＞ ＜属性＞/>

＜エレメント＞

エレメント名を示す文字列です。

＜属性＞

エレメントに対して指定された属性値が，info='...'の形式で出力されます。複数個出力される場合は，コンマ（,）で区切られます。属性値は，文字列または数値で出力されます。

対応する属性が未指定，または属性値に何も指定されていなかった場合，値は出力されません。すべての属性が未指定，または属性値に何も指定されていなかった場合，この項目は出力されません。

属性値にアポストロフィ（'）またはコンマ（,）が含まれる場合，疑問符（?）で置換されます。

次の3つの表に，項目ごとに出力される内容の詳細について説明します。

表10-6 詳細メッセージの＜コマンド＞に出力される文字列と内容

出力文字列 | 正式名 | 操作内容
Add | Add | 追加
Del | Delete | 削除
Get | Get | 取得
Mod | Modify | 変更
Set | Set | 設定

表10-7 詳細メッセージの＜ターゲット＞に出力される文字列と内容

出力文字列 | 正式名 | 操作内容
Alerts | Alerts | アラート情報の参照・削除
Chassis | Chassis | シャーシの設定・参照
Server | Server | サーバの設定・参照
Host | Host | ホストの設定・参照
LGrp | LogicalGroup | 論理グループの設定・参照
SrvI | ServerInfo | Compute Systems Managerサーバの情報取得
User | User | ユーザー参照

表10-8 詳細メッセージの＜パラメーター＞に出力される＜エレメント＞と＜属性値＞の出力内容

＜エレメント＞の出力文字列 | 内容 | ＜属性値＞の出力内容
Alert | Compute Systems Managerまたは管理対象リソースで発生したエラー情報 | アラート番号
Chassis | シャーシ情報 | シャーシ名，シャーシのIPアドレス
Server | サーバ情報 | サーバ名，サーバのIPアドレス
Host | ホスト情報 | ホスト名，ホストのIPアドレス
User | Compute Systems Managerの1ユーザーアカウント情報 | ユーザーID

関連項目

10.4.3 監査ログを確認する

10.4.4 監査ログの種別

10.4.5 監査ログのメッセージ部の出力形式

10.4.7 リクエスト受理時またはレスポンス送信時に出力される情報

10.5 ログの設定

この節の構成

10.5.1 ログの設定とは

10.5.2 Compute Systems Managerのログの設定を変更する

10.5.3 統合ログの設定を変更する

10.5.1 ログの設定とは

障害発生後の再現テスト，障害調査など，詳細なログ情報の採取が必要な場合，ログ出力の設定を変更できます。通常の運用の際にはログの設定変更は不要です。

設定を変更できるログの種類を次に示します。

Compute Systems Managerのメッセージログ

Hitachi Command Suite製品を含む日立製品のトレースログ（統合ログ）

それぞれのログについて，次の設定を変更できます。

ログファイルの最大サイズ

ログの最大ファイル数

ログ出力情報の詳細度（Compute Systems Managerのメッセージログだけ）

関連項目

10.5.2 Compute Systems Managerのログの設定を変更する

10.5.3 統合ログの設定を変更する

10.5.2 Compute Systems Managerのログの設定を変更する

Compute Systems Managerのログのファイルサイズ，ファイル数，および出力情報の詳細度を変更する手順を，次に示します。

Compute Systems Managerを停止します。

次の場所に格納されているlogger.propertiesを開きます。
＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥conf¥logger.properties

次のプロパティを設定します。

message.maxFileSizeInMB
ファイルサイズを設定します。ファイルサイズを超えた場合，古いメッセージから上書きされます。

message.maxBackupIndex
ログファイル数を設定します。

message.logLevel
ログ出力情報の詳細度を設定します。

Compute Systems Managerを起動します。

Compute Systems Managerのログの設定が変更されます。

関連項目

8.1.2 Compute Systems Managerを起動する

8.1.3 Compute Systems Managerを停止する

10.5.1 ログの設定とは

B.1.4 ログ出力に関するプロパティ（logger.properties）

10.5.3 統合ログの設定を変更する

日立製品が出力するトレースログ（統合ログ）の設定を変更する手順を，次に示します。

次のコマンドを実行します。
＜Program Filesフォルダ＞¥Hitachi¥HNTRLib2¥bin¥hntr2util.exe

表示されたダイアログで次に示す項目の設定を変更します。

［Number of Files］：1～16の範囲で変更できます。デフォルトは4。

［File Size］：8～4096の範囲で変更できます。デフォルトは256。

OSを再起動します。

統合ログの設定が変更されます。

関連項目

10.5.1 ログの設定とは

付録A. ポートの設定

ここでは，Compute Systems Managerで使用されるポートについて説明します。

この付録の構成

A.1 Compute Systems Managerサーバで使用されるポート

A.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントで使用されるポート

A.3 デプロイメントマネージャーで使用されるポート

A.1 Compute Systems Managerサーバで使用されるポート

Compute Systems Managerサーバで使用されるポートの一覧を次の表に示します。

ポート番号
説明

162/UDPまたは22601/UDP
SNMPトラップを受信する際に使用されます。デフォルトは162/UDPです。
ただし，162/UDPがほかの製品で使用されていた場合，22601/UDPがデフォルトとなります。

22610/TCP
Device Managerと通信する際に使用されます。

22611/TCP
日立製のサーバからのアラートを受信する際に使用されます。

関連項目

2.1.3 ポート番号が競合していないことを確認する

(2) ポート変更時に編集するCompute Systems Managerサーバのプロパティ

(3) ポートを変更する

A.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントで使用されるポート

Hitachi Command Suite共通コンポーネントで使用されるポートの一覧を次の表に示します。

（デフォルトの）ポート番号
説明

23015/TCP※
管理クライアント（GUIおよびCLI）と通信する際に，Hitachi Command Suite共通コンポーネントのサービス（HBase Storage Mgmt Web Service）へのアクセスで使用されます。

23016/TCP※
管理クライアント（GUI）とSSL通信する際に，Hitachi Command Suite共通コンポーネントのサービス（HBase Storage Mgmt Web Service）へのアクセスで使用されます。

23017/TCP※
Hitachi Command Suite共通コンポーネントの内部通信（Webサーバとの通信）で使用されます。

23018/TCP※
Hitachi Command Suite共通コンポーネントの内部通信（Webサーバからの終了メッセージを受信）で使用されます。

23019/TCP～23026/TCP
予約済みのポートです。

23027/TCP※
Hitachi Command Suite共通コンポーネントの内部通信（Webサーバとの通信）で使用されます。

23028/TCP※
Hitachi Command Suite共通コンポーネントの内部通信（Webサーバからの終了メッセージを受信）で使用されます。

23029/TCP～23030/TCP
予約済みのポートです。

23031/TCP※
Hitachi Command Suite共通コンポーネントの内部通信（シングルサインオン用Webサーバとの通信）で使用されます。

23032/TCP※
Hitachi Command Suite共通コンポーネントの内部通信（データベースとの通信）で使用されます。

23033/TCP
23034/TCP
予約済みのポートです。

45001/TCP～49000/TCP
Windows Server 2003の場合だけ使用されるポートです。
Hitachi Command Suite共通コンポーネントの内部通信（データベースとの通信）で一時割り当てポートとして使用されます。
Hitachi Command Suite共通コンポーネントでは設定を変更できません。これらのポートを使用する製品が同一マシンにインストールされている場合は，その製品の設定を変更してください。

注※

Hitachi Command Suite以外の製品がこのポート番号を使用している場合，その製品が使用するポート番号を変更するか，Hitachi Command Suite共通コンポーネントが使用するポート番号を変更する必要があります。

関連項目

2.1.3 ポート番号が競合していないことを確認する

(1) ポート変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

(3) ポートを変更する

A.3 デプロイメントマネージャーで使用されるポート

デプロイメントマネージャーで使用されるポートの一覧を次の表に示します。

ポート番号
説明

67/UDP
69/UDP
4011/UDP
管理対象リソースをPXEブートする際に使用されます。
ポート番号は変更できません。

26501/TCPまたは56020/TCP
管理対象リソースのディスクをリストアしたり，バックアップしたりする際に使用されます。デフォルトは26501/TCPです。
ポート番号は変更できます。ポート番号の変更に失敗した場合は，56020/TCPが使用されます。

26502/TCPまたは56022/TCP
管理対象リソースをPXEブートする際に使用されます。デフォルトは26502/TCPです。
ポート番号は変更できます。ポート番号の変更に失敗した場合は，56022/TCPが使用されます。

26503/TCPまたは56030/TCP
管理対象リソースをPXEブートする際に使用されます。デフォルトは26503/TCPです。
ポート番号は変更できます。ポート番号の変更に失敗した場合は，56030/TCPが使用されます。

26504/TCP～26507/TCP
予約済みのポートです。

26508/TCPまたは56023/TCP
管理対象リソースのディスクを操作する際に使用されます。デフォルトは26508/TCPです。
ポート番号は変更できます。ポート番号の変更に失敗した場合は，56023/TCPが使用されます。

56011/TCP
56024/TCP
56028/TCP
56060/TCP
予約済みのポートです。

関連項目

2.1.3 ポート番号が競合していないことを確認する

7.10 デプロイメントマネージャーが使用するポート番号を変更する

7.11 ポート変更時に編集するデプロイメントマネージャーのプロパティ

付録B. プロパティ

ここでは，Compute Systems Managerのプロパティについて説明します。

この付録の構成

B.1 Compute Systems Managerサーバのプロパティ

B.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

B.3 デプロイメントマネージャーで使用されるポートに関するプロパティ（Port.ini）

B.1 Compute Systems Managerサーバのプロパティ

この節の構成

B.1.1 Compute Systems Managerサーバのプロパティとは

B.1.2 Compute Systems Managerサーバのプロパティの一覧

B.1.3 Compute Systems Managerサーバのポートや機能に関するプロパティ（user.properties）

B.1.4 ログ出力に関するプロパティ（logger.properties）

B.1.1 Compute Systems Managerサーバのプロパティとは

Compute Systems Managerのポートやログに関する設定を変更するには，Compute Systems Managerサーバのプロパティを変更します。プロパティを変更したあと，Compute Systems Managerを再起動すると，設定が反映されます。

関連項目

B.1.2 Compute Systems Managerサーバのプロパティの一覧

B.1.2 Compute Systems Managerサーバのプロパティの一覧

Compute Systems Managerサーバのプロパティファイルと格納先フォルダの一覧を次の表に示します。

説明 | プロパティファイル | 格納先フォルダ
Compute Systems Managerサーバで使用されるポートや機能に関するプロパティ | user.properties | ＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥conf
ログ出力に関するプロパティ | logger.properties

関連項目

B.1.1 Compute Systems Managerサーバのプロパティとは

B.1.3 Compute Systems Managerサーバのポートや機能に関するプロパティ（user.properties）

B.1.4 ログ出力に関するプロパティ（logger.properties）

B.1.3 Compute Systems Managerサーバのポートや機能に関するプロパティ（user.properties）

user.propertiesを使ってCompute Systems Managerサーバのポートを変更したり，コマンドのタイムアウト時間や温度表示などのCompute Systems Managerサーバの機能に関する設定を変更したりできます。

user.propertiesで指定できるプロパティの一覧を次の表に示します。

プロパティ
説明

snmp.trap.receive.port
SNMPトラップを受信するポートを指定します。

指定できる値：1～65535の整数

デフォルト値：162または22601

server.rmi.port
Device ManagerからのRMIリクエストの受付ポートを指定します。

指定できる値：1～65535の整数

デフォルト値：22610

server.process.timeout
アラート発生時に実行するコマンドのタイムアウト時間を秒単位で指定します。

指定できる値：0～100000の整数

デフォルト値：1800

コマンドの処理が完了するまでタイムアウトを発生させたくない場合は，「0」を指定します。

svp.alert.receive.port
日立製のサーバからのアラートを受信するポートを指定します。

指定できる値：1～65535の整数

デフォルト値：22611

hcsm.keystore.filename
管理サーバと日立製のサーバ間のSSL通信で，Compute Systems Managerが使用するキーストアーのファイル名を文字列で指定します。
デフォルト値は，「hcsm_default.keystore」です。

powermonitoring.temperature.unit
管理クライアントに表示される温度の表示単位を指定します。

「F」：華氏（Fahrenheit）で表示する場合に指定します。

「C」：摂氏（Celsius）で表示する場合に指定します。

デフォルトは「C」です。

hcsm.shared.directory
Compute Systems Managerが使用する作業フォルダのパスを指定します。
デフォルトは＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥sharedです。
パスに円記号（¥）を指定する場合は「¥¥」と指定してください。プロパティファイル内で円記号（¥）はエスケープシーケンスを示す文字として使用されます。
指定されたフォルダがない場合は，デフォルトのパスが使用されます。
クラスタ環境で運用する場合に，共有ディスクにある任意のフォルダのパスを指定します。

関連項目

B.1.1 Compute Systems Managerサーバのプロパティとは

B.1.2 Compute Systems Managerサーバのプロパティの一覧

B.1.4 ログ出力に関するプロパティ（logger.properties）

logger.propertiesを使ってログ出力の設定を変更できます。

logger.propertiesで指定できるプロパティの一覧を次の表に示します。

プロパティ
説明

message.maxFileSizeInMB
メッセージログのファイルサイズ（単位：MB）を指定します。

指定できる値：1～2047の整数

デフォルト値：1

message.maxBackupIndex
メッセージログのファイル面数を指定します。

指定できる値：1～16の整数

デフォルト値：10

message.logLevel
ログに出力する情報の詳細度を指定します。

指定できる値：-1～1000の整数

デフォルト値：20

障害の再現テスト時は，「30」の利用をお勧めします。「-1」を指定した場合は，ログの出力が行われません。

関連項目

B.1.1 Compute Systems Managerサーバのプロパティとは

B.1.2 Compute Systems Managerサーバのプロパティの一覧

B.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

この節の構成

B.2.1 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティとは

B.2.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティの一覧

B.2.3 Webサーバに関するプロパティ（httpsd.conf）

B.2.4 Webサーバに関するプロパティ（hsso.conf）

B.2.5 Webコンテナサーバに関するプロパティ（usrconf.properties）

B.2.6 Webコンテナサーバに関するプロパティ（workers.properties）

B.2.7 シングルサインオン用Webサーバに関するプロパティ（hsso_httpsd.conf）

B.2.8 データベースに関するプロパティ（HiRDB.ini）

B.2.9 データベースに関するプロパティ（pdsys）

B.2.10 データベースに関するプロパティ（def_pdsys）

B.2.11 データベースに関するプロパティ（pdutsys）

B.2.12 データベースに関するプロパティ（def_pdutsys）

B.2.13 ユーザーアカウントに関するプロパティ（user.conf）

B.2.14 LDAPディレクトリサーバとの連携に関するプロパティ（exauth.properties）

B.2.15 LDAPディレクトリサーバとの連携に関するプロパティの設定例

B.2.16 Kerberosサーバとの連携に関するプロパティ（exauth.properties）

B.2.17 Kerberosサーバとの連携に関するプロパティの設定例

B.2.18 監査ログに関するプロパティ（auditlog.conf）

B.2.19 管理サーバをクラスタ構成にする場合に設定が必要なプロパティ（cluster.conf）

B.2.1 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティとは

Hitachi Command Suite共通コンポーネントの機能に関する設定を変更するには，Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティを変更します。プロパティを変更したあと，Compute Systems Managerを再起動すると，設定が反映されます。

重要

Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティを変更すると，同じ環境で使用するすべてのHitachi Command Suite製品に変更が反映されます。

関連項目

B.2.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティの一覧

B.2.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティの一覧

Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティファイルと格納先フォルダの一覧を次の表に示します。

説明
プロパティファイル
格納先フォルダ

Webサーバに関するプロパティファイル
httpsd.conf
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥httpsd¥conf

hsso_httpsd.conf

hsso.conf
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥conf

usrconf.properties
（Hitachi Command Suite共通コンポーネント用）
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥CC¥web¥containers¥HiCommand¥usrconf

usrconf.properties
（Compute Systems Manager用）
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥CC¥web¥containers¥ComputeSystemsManagerWebService¥usrconf

workers.properties
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥CC¥web¥redirector

データベースに関するプロパティファイル
HiRDB.ini
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥HDB¥CONF¥emb

pdsys
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥HDB¥CONF

pdutsys

def_pdsys
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥database¥work

def_pdutsys

ユーザーアカウントに関するプロパティファイル
user.conf
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥conf

外部認証サーバとの連携に関するプロパティファイル
exauth.properties

クラスタに関するプロパティファイル
cluster.conf

監査ログに関するプロパティファイル
auditlog.conf
＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥conf¥sec

関連項目

B.2.1 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティとは

B.2.4 Webサーバに関するプロパティ（hsso.conf）

B.2.5 Webコンテナサーバに関するプロパティ（usrconf.properties）

B.2.6 Webコンテナサーバに関するプロパティ（workers.properties）

B.2.7 シングルサインオン用Webサーバに関するプロパティ（hsso_httpsd.conf）

B.2.8 データベースに関するプロパティ（HiRDB.ini）

B.2.9 データベースに関するプロパティ（pdsys）

B.2.10 データベースに関するプロパティ（def_pdsys）

B.2.11 データベースに関するプロパティ（pdutsys）

B.2.12 データベースに関するプロパティ（def_pdutsys）

B.2.13 ユーザーアカウントに関するプロパティ（user.conf）

B.2.18 監査ログに関するプロパティ（auditlog.conf）

B.2.19 管理サーバをクラスタ構成にする場合に設定が必要なプロパティ（cluster.conf）

B.2.3 Webサーバに関するプロパティ（httpsd.conf）

このマニュアルでは，以下の内容は，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制により非公開となっています。以下の内容については，製品に付属するマニュアルをご覧ください。

B.2.4 Webサーバに関するプロパティ（hsso.conf）

hsso.confファイルに記載するHitachi Command Suite共通コンポーネントのWebサーバ通信に関するプロパティの一覧を次の表に示します。

プロパティ
説明

hsso.hostport
HBase Storage Mgmt Web Serviceにアクセスするためのポート番号を指定します。
デフォルト値は，「23015」です。
変更する場合は，httpsd.confのListenおよびListen [::]:プロパティに同じポート番号を指定してください。

関連項目

(1) ポート変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

B.2.1 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティとは

B.2.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティの一覧

B.2.5 Webコンテナサーバに関するプロパティ（usrconf.properties）

usrconf.propertiesファイルに記載するWebコンテナサーバとの通信に関するプロパティの一覧を次の表に示します。

usrconf.propertiesファイルは，Hitachi Command Suite共通コンポーネント用と，Compute Systems Manager用の2つがあります。

Compute Systems Manager用Webコンテナサーバに関するプロパティの一覧を次に示します。

表B-1 Compute Systems Manager用Webコンテナサーバに関するプロパティ（usrconf.properties）

プロパティ
説明

webserver.connector.ajp13.port
Webサーバにアクセスするためのポート番号を指定します。
デフォルト値は，「23017」です。
変更する場合は，workers.propertiesのworker.worker1.portプロパティに同じポート番号を指定してください。

webserver.shutdown.port
Webサーバからの終了メッセージの受信に使用するためのポートを指定します。
デフォルト値は，「23018」です。

Hitachi Command Suite共通コンポーネント用Webコンテナサーバに関するプロパティの一覧を次に示します。

表B-2 Hitachi Command Suite共通コンポーネント用Webコンテナサーバに関するプロパティ（usrconf.properties）

プロパティ
説明

webserver.connector.ajp13.port
Webサーバにアクセスするためのポート番号を指定します。
デフォルト値は，「23027」です。
変更する場合は，workers.propertiesのworker.worker6.portプロパティに同じポート番号を指定してください。

webserver.shutdown.port
Webサーバからの終了メッセージの受信に使用するためのポートを指定します。
デフォルト値は，「23028」です。

関連項目

(1) ポート変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

B.2.1 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティとは

B.2.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティの一覧

B.2.6 Webコンテナサーバに関するプロパティ（workers.properties）

B.2.6 Webコンテナサーバに関するプロパティ（workers.properties）

workers.propertiesファイルに記載するHitachi Command Suite共通コンポーネントのWebコンテナサーバとの通信に関するプロパティの一覧を次の表に示します。

プロパティ
説明

worker.worker1.port
Webサーバにアクセスするためのポート番号を指定します。
デフォルト値は，「23017」です。
変更する場合は，＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥CC¥web¥containers¥HiCommand¥usrconf¥usrconf.propertiesのwebserver.connector.ajp13.portプロパティに同じポート番号を指定してください。

worker.worker6.port
Webサーバからの終了メッセージの受信に使用するためのポートを指定します。
デフォルト値は，「23027」です。
変更する場合は，＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥CC¥web¥containers¥ComputeSystemsManagerWebService¥usrconf¥usrconf.propertiesのwebserver.connector.ajp13.portプロパティに同じポート番号を指定してください。

関連項目

(1) ポート変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

B.2.1 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティとは

B.2.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティの一覧

B.2.5 Webコンテナサーバに関するプロパティ（usrconf.properties）

B.2.7 シングルサインオン用Webサーバに関するプロパティ（hsso_httpsd.conf）

hsso_httpsd.confファイルに記載するHitachi Command Suite共通コンポーネントのシングルサインオン用Webサーバとの通信に関するプロパティの一覧を次の表に示します。

プロパティ
説明

Listen
HBase Storage Mgmt Web SSO Serviceにアクセスするためのポート番号を指定します。
デフォルト値は，「23031」です。

関連項目

(1) ポート変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

B.2.1 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティとは

B.2.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティの一覧

B.2.8 データベースに関するプロパティ（HiRDB.ini）

Hitachi Command Suite共通コンポーネントのHiRDB.iniファイルに記載するデータベースに関するプロパティの一覧を次の表に示します。

プロパティ
説明

PDNAMEPORT
データベースが使用するポート番号を指定します。
デフォルト値は，「23032」です。
変更する場合は，pdsysのpd_name_portプロパティ，およびdef_pdsysのpd_name_portプロパティに同じポート番号を指定してください。

PDHOST
IPアドレスを指定します。通常は変更する必要はありません。
管理サーバのホスト名，またはIPアドレスが変更になるときに見直しが必要です。
変更前のIPアドレスが指定されている場合は，ループバックアドレス127.0.0.1に変更してください。

関連項目

(1) ポート変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

(1) 管理サーバのホスト名変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

(2) 管理サーバのIPアドレス変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

B.2.1 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティとは

B.2.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティの一覧

B.2.9 データベースに関するプロパティ（pdsys）

B.2.10 データベースに関するプロパティ（def_pdsys）

B.2.9 データベースに関するプロパティ（pdsys）

Hitachi Command Suite共通コンポーネントのpdsysファイルに記載するデータベースに関するプロパティの一覧を次の表に示します。

プロパティ
説明

pd_name_port
データベースが使用するポート番号を指定します。
デフォルト値は，「23032」です。
変更する場合は，HiRDB.iniのPDNAMEPORTプロパティ，およびdef_pdsysのpd_name_portプロパティに同じポート番号を指定してください。

pdunit -x
IPアドレスを指定します。通常は変更する必要はありません。
管理サーバのホスト名，またはIPアドレスが変更になるときに見直しが必要です。
変更前のIPアドレスが指定されている場合は，ループバックアドレス127.0.0.1に変更してください。

関連項目

(1) ポート変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

(1) 管理サーバのホスト名変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

(2) 管理サーバのIPアドレス変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

B.2.1 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティとは

B.2.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティの一覧

B.2.8 データベースに関するプロパティ（HiRDB.ini）

B.2.10 データベースに関するプロパティ（def_pdsys）

B.2.10 データベースに関するプロパティ（def_pdsys）

Hitachi Command Suite共通コンポーネントのdef_pdsysファイルに記載するデータベースに関するプロパティの一覧を次の表に示します。

プロパティ
説明

pd_name_port
データベースが使用するポート番号を指定します。
デフォルト値は，「23032」です。
変更する場合は，HiRDB.iniのPDNAMEPORTプロパティ，およびpdsysのpd_name_portプロパティに同じポート番号を指定してください。

pdunit -x
IPアドレスを指定します。通常は変更する必要はありません。
管理サーバのホスト名，またはIPアドレスが変更になるときに見直しが必要です。
変更前のIPアドレスが指定されている場合は，ループバックアドレス127.0.0.1に変更してください。

関連項目

(1) ポート変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

(1) 管理サーバのホスト名変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

(2) 管理サーバのIPアドレス変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

B.2.1 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティとは

B.2.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティの一覧

B.2.8 データベースに関するプロパティ（HiRDB.ini）

B.2.9 データベースに関するプロパティ（pdsys）

B.2.11 データベースに関するプロパティ（pdutsys）

Hitachi Command Suite共通コンポーネントのpdutdsysファイルに記載するデータベースに関するプロパティの一覧を次の表に示します。

プロパティ
説明

pd_hostname
IPアドレスを指定します。通常は変更する必要はありません。
管理サーバのホスト名，またはIPアドレスが変更になるときに見直しが必要です。
変更前のIPアドレスが指定されている場合は，ループバックアドレス127.0.0.1に変更してください。

関連項目

(1) 管理サーバのホスト名変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

(2) 管理サーバのIPアドレス変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

B.2.1 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティとは

B.2.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティの一覧

B.2.8 データベースに関するプロパティ（HiRDB.ini）

B.2.12 データベースに関するプロパティ（def_pdutsys）

B.2.12 データベースに関するプロパティ（def_pdutsys）

Hitachi Command Suite共通コンポーネントのdef_pdutsysファイルに記載するデータベースに関するプロパティの一覧を次の表に示します。

プロパティ
説明

pd_hostname
IPアドレスを指定します。通常は変更する必要はありません。
管理サーバのホスト名，またはIPアドレスが変更になるときに見直しが必要です。
変更前のIPアドレスが指定されている場合は，ループバックアドレス127.0.0.1に変更してください。

関連項目

(1) 管理サーバのホスト名変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

(2) 管理サーバのIPアドレス変更時に編集するHitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティ

B.2.1 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティとは

B.2.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティの一覧

B.2.8 データベースに関するプロパティ（HiRDB.ini）

B.2.11 データベースに関するプロパティ（pdutsys）

B.2.13 ユーザーアカウントに関するプロパティ（user.conf）

Hitachi Command Suite共通コンポーネントのuser.confファイルに記載するユーザーアカウントに関するプロパティの一覧を次の表に示します。

プロパティ
説明

account.lock.system
Systemアカウントを自動ロックおよび手動ロックの対象にするかどうかを指定します。

「true」：Systemアカウントもロックの対象になります。

「false」：Systemアカウントはロックの対象から外れます。

関連項目

3.2.2 Systemアカウントをロックの対象にする

B.2.1 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティとは

B.2.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティの一覧

B.2.14 LDAPディレクトリサーバとの連携に関するプロパティ（exauth.properties）

このマニュアルでは，以下の内容は，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制により非公開となっています。以下の内容については，製品に付属するマニュアルをご覧ください。

B.2.15 LDAPディレクトリサーバとの連携に関するプロパティの設定例

このマニュアルでは，以下の内容は，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制により非公開となっています。以下の内容については，製品に付属するマニュアルをご覧ください。

B.2.16 Kerberosサーバとの連携に関するプロパティ（exauth.properties）

このマニュアルでは，以下の内容は，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制により非公開となっています。以下の内容については，製品に付属するマニュアルをご覧ください。

B.2.17 Kerberosサーバとの連携に関するプロパティの設定例

このマニュアルでは，以下の内容は，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制により非公開となっています。以下の内容については，製品に付属するマニュアルをご覧ください。

B.2.18 監査ログに関するプロパティ（auditlog.conf）

Hitachi Command Suite共通コンポーネントのauditlog.confファイルに記載する監査ログに関するプロパティの一覧を次の表に示します。

プロパティ
説明

Log.Facility
未使用（指定しても無視されます）

Log.Event.Category
採取する監査事象の種別を指定します。
複数指定する場合は，コンマ（,）で区切ります。その場合，種別とコンマの間はスペースを空けずに詰めて指定してください。
指定されていない場合，監査ログは出力されません。
大文字，小文字は区別されません。
次に示す指定できる種別以外の名称を指定した場合は，無視されます。

指定できる種別：「StartStop」，「Authentication」，「ExternalService」，または「ConfigurationAccess」

デフォルト値：指定なし

Log.Level
採取する監査事象の重要度（Severity）を指定します。
指定した値以下の重要度を持つ監査事象が，イベントログに出力されます。
次に示す指定できる値以外の数値，または，数値以外の文字を指定した場合は，デフォルト値が仮定されます。

指定できる値：0～7

デフォルト値：6

監査事象の重要度とイベントログの種類の対応は，次の表のとおりです。

監査事象の重要度 | イベントログの種類
0～3 | エラー
4 | 警告
5～7 | 情報

auditlog.confファイルの例を次に示します。

この例の場合，AuthenticationまたはConfigurationAccessの監査事象で，「エラー」，「警告」および「情報」の重要度を持つ監査ログが出力されます。

# Specify an integer for Facility. (specifiable range: 1-23)
Log.Facility 1
# Specify the event category.
# You can specify any of the following:
# StartStop, Failure, LinkStatus, ExternalService,
# Authentication, ContentAccess,
# ConfigurationAccess, Maintenance, or AnomalyEvent.
Log.Event.Category Authentication,ConfigurationAccess
# Specify an integer for Severity. (specifiable range: 0-7)
Log.Level 6

関連項目

10.4.1 監査ログとは

10.4.2 監査ログの環境設定ファイルを設定する

10.4.4 監査ログの種別

B.2.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティの一覧

B.2.19 管理サーバをクラスタ構成にする場合に設定が必要なプロパティ（cluster.conf）

Hitachi Command Suite共通コンポーネントのcluster.confファイルに記載するクラスタ構成の設定に関するプロパティの一覧を次の表に示します。

プロパティ
説明

mode
実行系ノードの場合は，「online」を指定します。
待機系ノードの場合は，「standby」を指定します。

virtualhost
有効でアクセスできるIPアドレスが割り当てられている論理ホスト名※を指定します。
IPアドレスは指定できません。

onlinehost
実行系ノードのホスト名※を指定します。
IPアドレスは指定できません。

standbyhost
待機系ノードのホスト名※を指定します。
IPアドレスは指定できません。

注※

指定するホスト名からIPアドレスの名前解決ができることを確認してください。

関連項目

9.4.1 実行系ノードで新規インストールする

9.4.2 待機系ノードで新規インストールする

9.6 クラスタ環境に移行する

B.2.1 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティとは

B.2.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティの一覧

B.3 デプロイメントマネージャーで使用されるポートに関するプロパティ（Port.ini）

Port.iniを使ってデプロイメントマネージャーで使用するポートを変更できます。

Port.iniファイルの格納先を次に示します。

＜Compute Systems Managerのインストールフォルダ＞¥ComputeSystemsManager¥DeploymentManager¥PXE¥Images¥Port.ini

Port.iniファイルで指定できるプロパティの一覧を次の表に示します。

プロパティ
説明

BackupRestoreUnicast
管理対象リソースのディスクをリストアしたり，バックアップしたりする際に使用されます。
デフォルトは「26501」です。
ポート番号の変更に失敗した場合は，「56020」が使用されます。

BOOTNIC
管理対象リソースをPXEブートする際に使用されます。
デフォルトは「26502」です。
ポート番号の変更に失敗した場合は，「56022」が使用されます。

FSC
管理対象リソースをPXEブートする際に使用されます。
デフォルトは「26503」です。
ポート番号の変更に失敗した場合は，「56030」が使用されます。

FTUnicast
管理対象リソースのディスクを操作する際に使用されます。
デフォルトは「26508」です。
ポート番号の変更に失敗した場合は，「56023」が使用されます。

関連項目

7.11 ポート変更時に編集するデプロイメントマネージャーのプロパティ

B.2.1 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティとは

B.2.2 Hitachi Command Suite共通コンポーネントのプロパティの一覧

付録C. Compute Systems Managerが発行するJP1イベント

ここでは，Compute Systems Managerで発行されるJP1イベントの内容について説明します。

この付録の構成

C.1 Compute Systems Managerが発行するJP1イベントの属性

C.2 事象種別ごとのJP1イベント拡張属性

C.1 Compute Systems Managerが発行するJP1イベントの属性

Compute Systems Managerが発行するJP1イベントの属性を説明します。

JP1イベントの属性には，基本属性と拡張属性があります。

基本属性：すべてのJP1イベントが持っている属性
次の通知情報を含みます。

イベントID：重大度に応じて次のIDを示します。
0x00012410：情報
0x00012411：警告
0x00012412：エラー

メッセージ：アラートの内容を示します。

拡張属性：Compute Systems Managerが独自に割り当てる属性
共通情報と固有情報があります。事象種別によって通知される内容が異なります。
拡張属性は，［アラート詳細情報］画面など，Compute Systems ManagerのGUIに表示されるアラート情報と同等の内容です。

関連項目

3.3.1 JP1/IMでのアラート監視とは

3.3.2 JP1/IMでアラート監視できるよう設定する

C.2 事象種別ごとのJP1イベント拡張属性

C.2 事象種別ごとのJP1イベント拡張属性

Compute Systems Managerが発行するJP1イベントの拡張属性は，事象種別によって通知される内容が異なります。

JP1イベントとして通知されるCompute Systems Managerのアラートに対応する事象種別を次に示します。

SNMP：SNMPトラップに関するアラートです。

PERFORMANCE：性能監視に関するアラートです。

SVP：SVPに関するアラートです。

N+M：N+Mコールドスタンバイの構成変更に関するアラートです。

HVM：HVMに関するアラートです。

事象種別ごとに，JP1イベントの拡張属性として通知される内容を次の表に示します。

表C-1 SNMPトラップに関するアラートで通知されるJP1イベントの拡張属性

拡張属性種別
属性名
通知情報
内容

共通情報
SEVERITY
重大度
Compute Systems Managerのアラートレベルに対応した，次のどれかを示します。

情報

警告

エラー
Compute Systems Managerのアラートレベル「障害」に対応します。

PRODUCT_NAME
プロダクト名
/HITACHI/HCSM

ROOT_OBJECT_TYPE
登録名タイプ
HOST

OBJECT_TYPE
オブジェクトタイプ
SNMP_TRAP

ROOT_OBJECT_NAME
登録名
アラートを通知したサーバ名を示します。

OBJECT_NAME
オブジェクト名
アラートの発生部位を示します。

OCCURRENCE
事象種別
SNMP

固有情報
HCSM_ALERT_LEVEL
アラートレベル
アラートレベルを示します。

HCSM_RESOURCE_NAME
リソース名
リソース名を示します。

HCSM_ALERT_ID
アラートID
アラートIDを示します。

HCSM_RECEIVE_TIME
受信日時
アラートの受信日時を示します。

HCSM_ALERT_NO
アラート番号
アラートのシーケンス番号を示します。

HCSM_LOCATION
発生個所
アラートの発生個所を示します。

SNMP_TRAP_OID
SNMPトラップOID
SNMPトラップのOIDを示します。

SNMP_TRAP_OBJECT_NAME
SNMPトラップオブジェクト名
SNMPトラップの発生部位を示します。

HCSM_THRESHOLD
しきい値
－

HCSM_OCCURRENCES
回数
－

HCSM_OCCURRENCE_TIME
発生日時
－

HCSM_RELATED_ALERT_ID
関連アラートID
－

HCSM_NM_GROUP
N+Mグループ
－

（凡例）

－：通知されません。

表C-2 性能監視に関するアラートで通知されるJP1イベントの拡張属性

拡張属性種別
属性名
通知情報
内容

共通情報
SEVERITY
重大度
Compute Systems Managerのアラートレベルに対応した，次のどれかを示します。

情報

警告

エラー
Compute Systems Managerのアラートレベル「障害」に対応します。

PRODUCT_NAME
プロダクト名
/HITACHI/HCSM

ROOT_OBJECT_TYPE
登録名タイプ
HOST

OBJECT_TYPE
オブジェクトタイプ
SERVER

ROOT_OBJECT_NAME
登録名
アラートを通知したサーバ名を示します。

OBJECT_NAME
オブジェクト名
アラートの発生部位を示します。

OCCURRENCE
事象種別
PERFORMANCE

固有情報
HCSM_ALERT_LEVEL
アラートレベル
アラートレベルを示します。

HCSM_RESOURCE_NAME
リソース名
リソース名を示します。

HCSM_ALERT_ID
アラートID
アラートIDを示します。

HCSM_RECEIVE_TIME
受信日時
アラートの受信日時を示します。

HCSM_ALERT_NO
アラート番号
アラートのシーケンス番号を示します。

HCSM_LOCATION
発生個所
アラートの発生個所を示します。

SNMP_TRAP_OID
SNMPトラップOID
－

SNMP_TRAP_OBJECT_NAME
SNMPトラップオブジェクト名
－

HCSM_THRESHOLD
しきい値
アラートに設定されている性能しきい値を示します。

HCSM_OCCURRENCES
回数
アラートに設定されている性能しきい値の超過回数を示します。

HCSM_OCCURRENCE_TIME
発生日時
－

HCSM_RELATED_ALERT_ID
関連アラートID
－

HCSM_NM_GROUP
N+Mグループ
－

（凡例）

－：通知されません。

表C-3 SVPに関するアラートで通知されるJP1イベントの拡張属性

拡張属性種別
属性名
通知情報
内容

共通情報
SEVERITY
重大度
Compute Systems Managerのアラートレベルに対応した，次のどれかを示します。

情報

警告

エラー
Compute Systems Managerのアラートレベル「障害」に対応します。

PRODUCT_NAME
プロダクト名
/HITACHI/HCSM

ROOT_OBJECT_TYPE
登録名タイプ
CHASSIS

OBJECT_TYPE
オブジェクトタイプ
HARDWARE

ROOT_OBJECT_NAME
登録名
アラートを通知したサーバ名を示します。

OBJECT_NAME
オブジェクト名
アラートの発生部位を示します。

OCCURRENCE
事象種別
SVP

固有情報
HCSM_ALERT_LEVEL
アラートレベル
アラートレベルを示します。

HCSM_RESOURCE_NAME
リソース名
リソース名を示します。

HCSM_ALERT_ID
アラートID
アラートIDを示します。

HCSM_RECEIVE_TIME
受信日時
アラートの受信日時を示します。

HCSM_ALERT_NO
アラート番号
アラートのシーケンス番号を示します。

HCSM_LOCATION
発生個所
アラートの発生個所を示します。

SNMP_TRAP_OID
SNMPトラップOID
－

SNMP_TRAP_OBJECT_NAME
SNMPトラップオブジェクト名
－

HCSM_THRESHOLD
しきい値
－

HCSM_OCCURRENCES
回数
－

HCSM_OCCURRENCE_TIME
発生日時
アラートの発生日時を示します。

HCSM_RELATED_ALERT_ID
関連アラートID
関連するアラートIDを示します。

HCSM_NM_GROUP
N+Mグループ
－

（凡例）

－：通知されません。

表C-4 N+Mコールドスタンバイの構成変更に関するアラートで通知されるJP1イベントの拡張属性

拡張属性種別
属性名
通知情報
内容

共通情報
SEVERITY
重大度
Compute Systems Managerのアラートレベルに対応した，次のどれかを示します。

情報

警告

エラー
Compute Systems Managerのアラートレベル「障害」に対応します。

PRODUCT_NAME
プロダクト名
/HITACHI/HCSM

ROOT_OBJECT_TYPE
登録名タイプ
CHASSIS

OBJECT_TYPE
オブジェクトタイプ
HARDWARE

ROOT_OBJECT_NAME
登録名
アラートを通知したサーバ名を示します。

OBJECT_NAME
オブジェクト名
アラートの発生部位を示します。

OCCURRENCE
事象種別
N+M

固有情報
HCSM_ALERT_LEVEL
アラートレベル
アラートレベルを示します。

HCSM_RESOURCE_NAME
リソース名
リソース名を示します。

HCSM_ALERT_ID
アラートID
アラートIDを示します。

HCSM_RECEIVE_TIME
受信日時
アラートの受信日時を示します。

HCSM_ALERT_NO
アラート番号
アラートのシーケンス番号を示します。

HCSM_LOCATION
発生個所
アラートの発生個所を示します。

SNMP_TRAP_OID
SNMPトラップOID
－

SNMP_TRAP_OBJECT_NAME
SNMPトラップオブジェクト名
－

HCSM_THRESHOLD
しきい値
－

HCSM_OCCURRENCES
回数
－

HCSM_OCCURRENCE_TIME
発生日時
－

HCSM_RELATED_ALERT_ID
関連アラートID
－

HCSM_NM_GROUP
N+Mグループ
N+Mグループ名を示します。

（凡例）

－：通知されません。

表C-5 HVMに関するアラートで通知されるJP1イベントの拡張属性

拡張属性種別
属性名
通知情報
内容

共通情報
SEVERITY
重大度
Compute Systems Managerのアラートレベルに対応した，次のどれかを示します。

情報

警告

エラー
Compute Systems Managerのアラートレベル「障害」に対応します。

PRODUCT_NAME
プロダクト名
/HITACHI/HCSM

ROOT_OBJECT_TYPE
登録名タイプ
SERVER

OBJECT_TYPE
オブジェクトタイプ
HARDWARE

ROOT_OBJECT_NAME
登録名
アラートを通知したサーバ名を示します。

OBJECT_NAME
オブジェクト名
アラートの発生部位を示します。

OCCURRENCE
事象種別
HVM

固有情報
HCSM_ALERT_LEVEL
アラートレベル
アラートレベルを示します。

HCSM_RESOURCE_NAME
リソース名
リソース名を示します。

HCSM_ALERT_ID
アラートID
アラートIDを示します。

HCSM_RECEIVE_TIME
受信日時
アラートの受信日時を示します。

HCSM_ALERT_NO
アラート番号
アラートのシーケンス番号を示します。

HCSM_LOCATION
発生個所
アラートの発生個所を示します。

SNMP_TRAP_OID
SNMPトラップOID
－

SNMP_TRAP_OBJECT_NAME
SNMPトラップオブジェクト名
－

HCSM_THRESHOLD
しきい値
－

HCSM_OCCURRENCES
回数
－

HCSM_OCCURRENCE_TIME
発生日時
アラートの発生日時を示します。

HCSM_RELATED_ALERT_ID
関連アラートID
関連するアラートIDを示します。

HCSM_NM_GROUP
N+Mグループ
－

（凡例）

－：通知されません。

関連項目

3.3.1 JP1/IMでのアラート監視とは

3.3.2 JP1/IMでアラート監視できるよう設定する

C.1 Compute Systems Managerが発行するJP1イベントの属性

付録D. このマニュアルの参考情報

ここでは，このマニュアルを読むに当たっての参考情報について説明します。

この付録の構成

D.1 関連マニュアル

D.2 このマニュアルでの表記

D.3 英略語

D.4 KB（キロバイト）などの単位表記について

D.1 関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド（3020-3-V91）

Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software CLI リファレンスガイド（3020-3-V93）

Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software メッセージガイド（3020-3-V94）

Hitachi Command Suite Software メッセージガイド（3020-3-W05）

D.2 このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，製品名を次のように表記しています。

表記
製品名

Alive Monitor
Hitachi Server Navigator - Alive Monitor

Device Manager
Hitachi Device Manager

Dynamic Link Manager
Hitachi Dynamic Link Manager

Global Link Manager
Hitachi Global Link Manager

Java VM
Java Virtual Machine

JDK
Java Development Kit

JP1/IM
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

JP1/Integrated Management - Manager

JP1/Integrated Management - View

JP1/IM - Manager
JP1/Integrated Management - Manager

JRE
Java Runtime Environment

Linux
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Oracle Enterprise Linux®

Oracle Linux®

Red Hat Enterprise Linux®

SUSE Linux® Enterprise Server

Oracle Linux
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Oracle Enterprise Linux®

Oracle Linux®

Red Hat Linux
Red Hat Enterprise Linux®

Replication Manager
Hitachi Replication Manager

SUSE Linux
SUSE Linux® Enterprise Server

Tiered Storage Manager
Hitachi Tiered Storage Manager

Tuning Manager
Hitachi Tuning Manager

VMware
VMware®

VMware ESX/ESXi
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

VMware vSphere® ESX

VMware vSphere® ESXi™

D.3 英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語 | 英字での表記
ARP | Address Resolution Protocol
BMC | Baseboard Management Controller
CDP | CRL Distribution Point
CIDR | Classless Inter-Domain Routing
CLI | Command Line Interface
CN | Common Name
CRL | Certificate Revocation List
CSV | Comma Separated Value
DCOM | Distributed Component Object Model
DER | Distinguished Encoding Rules
DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol
DN | Distinguished Name
DNS | Domain Name System
DST | Daylight Saving Time
FC | Fibre Channel
fcinfo | fibre channel information
FC-SP | Fibre Channel-Security Protocol
FQDN | Fully Qualified Domain Name
GUI | Graphical User Interface
HBA | Host Bus Adapter
LDAP | Lightweight Directory Access Protocol
MIB | Management Information Base
NTP | Network Time Protocol
OCSP | Online Certificate Status Protocol
OID | Object IDentifier
PEM | Privacy Enhanced Mail
PXE | Preboot eXecution Environment
QoS | Quality of Service
RFC | Request For Comments
RMI | Remote Method Invocation
SAN | Storage Area Network
SMTP | Simple Mail Transfer Protocol
SNMP | Simple Network Management Protocol
SRV | SeRVice
SSH | Secure SHell
SSL | Secure Sockets Layer
SSO | Single Sign-On
SVP | SerVice Processor
TFTP | Trivial File Transfer Protocol
TLS | Transport Layer Security
UAC | User Access Control
WMI | Windows Management Instrumentation
WoL | Wake-on-Lan

D.4 KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

用語解説

Compute Systems Managerを使用するために理解しておきたい用語の意味について解説します。

（英字）

Hitachi Command Suite共通コンポーネント

Hitachi Command Suite製品で共通する機能を提供するコンポーネントです。ログイン，統合ログ出力，Webサービスなどの機能を提供します。

HVM（Hitachi Virtualization Manager）

論理分割の機能で，LPARを管理するブレードサーバ上のコンポーネントです。

LID（Location IDentifier lamp）

シャーシや各モジュールを識別するためのランプです。Compute Systems Managerを使用して，ブレードまたはシャーシ上のLIDを遠隔制御することで，データセンター内で管理対象リソースを特定しやすくします。

LPAR（Logical PARtition）

論理分割の機能を使用している場合に，それぞれに独立したサーバ環境を作成して利用できる論理区画です。

N+Mコールドスタンバイ

障害に備えて，予備のマシンを電源オフ状態で待機させておくことです。稼働中のブレードで障害が発生した場合，自動的に予備に切り替わります。アプリケーションを実行して稼働中のブレードを「現用ブレード」，待機しているブレードを「予備ブレード」といいます。

VMM（Virtual Machine Manager）

ハイパーバイザーと関連する仮想マシンを管理するソフトウェアです（基本的な概念については，仮想マシンを参照してください）。複数のハイパーバイザーとそのハイパーバイザー上で起動しているすべての仮想マシンを管理対象にできます。VMMを使用して，仮想マシンの作成，仮想マシンの構成の変更，異なるハイパーバイザーへの仮想マシンの移動ができます。

Webコンソール

日立製のサーバに付属しているソフトウェアです。シャーシやサーバのハードウェア情報を参照したり，遠隔操作したりできます。

WebリモートKVM（Keyboard, Video and Mouse）

日立製のサーバに付属しているソフトウェアです。ホスト，サーバ，またはLPARを遠隔操作できます。

（カ行）

仮想マシン

コンピュータ内の独立したパーティションで，1つまたは複数のアプリケーションを実行しているOSのインスタンスです。仮想マシンを使用すると，同一のコンピュータ上で複数のOSを同時に実行できるようになります。

管理クライアント

GUIまたはCLIクライアントの操作に使用するコンピュータです。

管理サーバ

Compute Systems Managerをインストールしたサーバです。管理対象リソースを一元管理します。

管理対象リソース

ホストや日立製のサーバなど，Compute Systems Managerで管理する対象となるリソースです。管理対象となる日立製のサーバは，ブレードサーバおよびラックマウントサーバです。

現用ブレード

N+Mコールドスタンバイ機能を使用している場合に，アプリケーションを実際に実行しているブレードです。

（サ行）

実行系ノード

クラスタ運用しているシステムで，実際に稼働しているホストです。

性能プロファイル

ユーザー定義による一連の性能メトリックとデータ収集間隔の設定です。管理対象ホストの性能情報の収集や分析に使用します。

（タ行）

待機系ノード

クラスタ運用しているシステムで，障害が発生した場合に，実行系ノードで使用していたシステムリソースを引き継げるように待機しているホストです。

探索

Compute Systems Managerで管理対象となるリソースを発見する操作です。

デプロイメントマネージャー

複数の管理対象リソースのディスクデータをイメージファイルとしてバックアップしたり，リストアしたりできる機能です。また，バックアップしたイメージファイルを使用して，管理対象リソースの環境をほかの管理対象リソースに複製もできます。

電力プロファイル

ユーザー定義による一連の電力メトリックとデータ収集間隔の設定です。シャーシの電力消費量の収集や分析に使用します。

（ハ行）

ハイパーバイザー

1台の物理ホストコンピュータ上で複数のゲストOS（仮想マシン）を同時に起動するためのソフトウェアです。各OSは独立して起動しますが，ハイパーバイザーがホストプロセッサとリソースを制御します。

（マ行）

マネジメントモジュール

シャーシにインストールされたコンポーネントで，ブレードやそのほかのさまざまな共有電子部品を制御します。

（ヤ行）

予備ブレード

N+Mコールドスタンバイ機能を使用している場合に，障害が発生したブレードと切り替わるまで，電源オフの状態で待機するブレードです。

（ラ行）

論理グループ

管理対象リソースをユーザー定義によってグループ分けしたものです。

論理分割

日立サーバ論理分割機構を使用して，1台または複数台のブレードで構成されているブレードサーバを論理的に分割し，それぞれに独立したサーバ環境を作成して利用できる機能です。

索引

[記号]
[A][B][C][D][E][F][H][I][J][K][L][M][N][P][R][S][U][W]
[あ][い][う][え][お][か][き][く][け][さ][し][す][せ][た][ち][つ][て][と][ね][は][ひ][ふ][へ][ほ][ま][め][ゆ][り][れ][ろ]

(記号)

.NET Framework

インストール〔LPARのマイグレーション〕

インストール〔デプロイメントマネージャー〕

.NET Frameworkのバージョン

設定

(A)

auditlog.conf

Authentication

(B)

BMC監視

有効

(C)

cluster.conf

Compute Systems Manager

Compute Systems Manager

オフライン〔クラスタ〕

オンライン〔クラスタ〕

稼働状況確認

起動

起動〔概要〕

サービス〔クラスタ〕

停止

停止〔概要〕

Compute Systems Managerサーバ

プロパティ

プロパティの一覧

ポート

Compute Systems Managerのログ

設定変更

ConfigurationAccess

(D)

DCOM

有効〔Windowsホスト〕

def_pdsys

def_pdutsys

DeploymentManager APIService

DeploymentManager Backup/Restore Management

DeploymentManager Get Client Information

DeploymentManager PXE Management

DeploymentManager PXE Mtftp

DeploymentManager Remote Update Service

DeploymentManager Schedule Management

DeploymentManager Transfer Management

(E)

ExternalService

Eメール通知

アラートレベル設定

設定

(F)

fcinfoツール

インストール〔Windows Server 2003ホスト〕

(H)

HBase Storage Mgmt Common Service

HBase Storage Mgmt Web Service

HBase Storage Mgmt Web SSO Service

hcmdsdbclustersetup

hcmdsgetlogs

HCS Compute Systems Manager Web Service

HiRDB.ini

HiRDB/ClusterService _HD0

HiRDB/EmbeddedEdition _HD0

Hitachi Command Suite共通コンポーネント

ポート

Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2

Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2 (x64)

hsso.conf

hsso_httpsd.conf

HVM

JP1イベント拡張属性

(I)

IIS

インストール

IPアドレス

変更

IPアドレス変更

マネジメントモジュール

IPアドレス変更時に編集

プロパティ〔Hitachi Command Suite共通コンポーネント〕

IP接続

許可〔Linuxホスト〕

(J)

Java VM

JDK

変更

JP1/IM

アラート監視設定

JP1/IMでのアラート監視

JP1イベント拡張属性

JP1イベント拡張属性

HVM

N+Mコールドスタンバイの構成変更

SNMPトラップ

SVP

性能監視

JP1イベントの属性

(K)

Kerberosサーバと連携

作業フロー

(L)

LDAPディレクトリサーバ

セキュリティ設定

LDAPディレクトリサーバと連携

作業フロー

Linuxホスト

確認項目

管理対象にするための確認事項

logger.properties

(M)

MIBファイル

登録

Microsoft Cluster Service

環境設定

環境設定〔デプロイメントマネージャー〕

(N)

N+Mコールドスタンバイの構成変更

JP1イベント拡張属性

(P)

pdsys

pdutsys

Port.ini

(R)

root

ログイン許可〔Linuxホスト〕

(S)

Severity

SNMPトラップ

SNMPトラップ

JP1イベント拡張属性

監視

設定〔Linuxホスト〕

設定〔Windowsホスト〕

SQL Server (DPMDBI)

StartStop

su

利用許可〔Linuxホスト〕

sudo

利用許可〔Linuxホスト〕

SVP

JP1イベント拡張属性

Systemアカウント

パスワード変更

メールアドレス設定

ロック対象

(U)

URL

変更

変更するタイミング

user.conf

user.properties

usrconf.properties

Compute Systems Manager

Hitachi Command Suite共通コンポーネント

(W)

Windows Installer

インストール〔Windows Server 2008〕

Windows Server Failover Clustering

環境設定

環境設定〔デプロイメントマネージャー〕

Windowsホスト

管理対象にするための確認事項

WoL

有効

workers.properties

(あ)

アカウント

設定〔Linuxホスト〕

ロック解除

アカウント登録

サーバ管理者

空き容量確認

クラスタ

アクセス確認

管理サーバ

アップグレードインストール

実行系ノード

待機系ノード

アラート監視設定

JP1/IM

アラートレベル設定

Eメール通知

アンインストール

アンインストール

確認事項

クラスタ

クラスタ〔デプロイメントマネージャー〕

アンインストール〔概要〕

(い)

移行

確認事項〔データベース〕

クラスタ

一時停止

クラスタ

インストール

インストール

.NET Framework〔LPARのマイグレーション〕

.NET Framework〔デプロイメントマネージャー〕

fcinfoツール〔Windows Server 2003ホスト〕

IIS

Windows Installer〔Windows Server 2008〕

作業フロー

単体インストールメディア

デプロイメントマネージャー

統合インストールメディア

インストール環境

確認

インストール時の入力項目

検討

インストールするための前提条件

デプロイメントマネージャー

インストールフォルダ

確認

インバンドSNMPトラップの監視

インポート

データベース

データベース〔クラスタ〕

(う)

上書きインストール

実行系ノード

待機系ノード

運用再開

クラスタ

運用するための前提条件

デプロイメントマネージャー

(え)

エクスポート

データベース

データベース〔クラスタ〕

(お)

オフライン

Compute Systems Manager〔クラスタ〕

温度の単位

設定

オンライン

Compute Systems Manager〔クラスタ〕

(か)

外部認可サーバ

外部認証サーバ

確認

インストール環境

インストールフォルダ

監査ログ

管理サーバ情報

システム要件

ポート番号

確認項目

Linuxホスト

確認事項

アンインストール

移行〔データベース〕

バックアップ〔データベース〕

リストア〔データベース〕

環境設定

Microsoft Cluster Service

Microsoft Cluster Service〔デプロイメントマネージャー〕

Windows Server Failover Clustering

Windows Server Failover Clustering〔デプロイメントマネージャー〕

環境設定ファイル設定

監査ログ

監査ログ

監査ログ

確認

環境設定ファイル設定

メッセージ部

監査ログの種別

監視

SNMPトラップ

管理クライアント

接続制限

接続制限〔概要〕

管理サーバ

アクセス確認

管理サーバ移行

作業フロー

管理サーバ情報

確認

管理対象

Compute Systems Manager

管理対象にするための確認事項

Linuxホスト

Windowsホスト

日立製ブレードサーバ

日立製ラックマウントサーバ

管理対象ホスト

ログインの許可

管理対象ホスト設定

作業フロー〔Linux〕

作業フロー〔Windows〕

管理対象ホストの移行

管理対象リソース

登録

ブートの設定変更

完了

初期設定作業

関連製品

(き)

許可

IP接続〔Linuxホスト〕

(く)

クラスタ

空き容量確認

アンインストール

アンインストール〔デプロイメントマネージャー〕

移行

一時停止

運用再開

環境設定と運用

設定手順確認

同期が必要な設定

クラスタ運用時

システム構成

クラスタ環境で運用

作業フロー

クラスタ管理アプリケーション

設定前の確認

(け)

検討

インストール時の入力項目

(さ)

サーバ管理者

アカウント登録

サービス

Compute Systems Manager

Compute Systems Manager〔クラスタ〕

デプロイメントマネージャー

採取

スレッドダンプ

保守情報〔Linuxホスト〕

保守情報〔Windowsホスト〕

保守情報〔管理サーバ〕

作業フロー

作業フロー

Kerberosサーバと連携

LDAPディレクトリサーバと連携

インストール

管理サーバ移行

管理対象ホスト設定〔Linux〕

管理対象ホスト設定〔Windows〕

クラスタ環境で運用

初期設定

通信のセキュリティ設定〔LDAPディレクトリサーバ〕

通信のセキュリティ設定〔SMTPサーバ〕

通信のセキュリティ設定〔管理クライアント〕

通信のセキュリティ設定〔管理対象〕

デプロイメントマネージャーの環境設定

トラブルシュート

ネットワーク構成変更

バックアップ

リストア

サマータイム

サマータイム

(し)

時刻

調整

調整〔運用開始後〕

システム構成

システム構成

クラスタ運用時

システム構成要素

システム要件

確認

実行系ノード

アップグレードインストール

上書きインストール

新規インストール

出力情報

タスク操作

リクエスト受理時

リクエスト受理時〔詳細メッセージ〕

レスポンス送信時

初期設定

作業フロー

初期設定作業

完了

新規インストール

実行系ノード

待機系ノード

新規インストール後に必要な作業

(す)

スレッドダンプ

採取

(せ)

性能監視

JP1イベント拡張属性

セキュリティ設定

セキュリティ設定

LDAPディレクトリサーバ

接続制限

管理クライアント

管理クライアント〔概要〕

設定

.NET Frameworkのバージョン

Eメール通知

SNMPトラップ〔Linuxホスト〕

SNMPトラップ〔Windowsホスト〕

アカウント〔Linuxホスト〕

温度の単位

ファイアウォール〔Hitachi Command Suite共通コンポーネント〕

ファイアウォール〔Windows Server 2003ホスト〕

ファイアウォール〔Windows Server 2008ホスト〕

ファイアウォール〔Windows Server 2012ホスト〕

リモート接続〔Windows Server 2008ホスト〕

リモート接続〔Windows Server 2012ホスト〕

設定前の確認

クラスタ管理アプリケーション

設定手順確認

クラスタ

設定変更

Compute Systems Managerのログ

統合ログ

(た)

待機系ノード

アップグレードインストール

上書きインストール

新規インストール

タイムアウト時間

変更

タスク操作

出力情報

単体インストールメディア

インストール

(ち)

調整

時刻

時刻〔運用開始後〕

(つ)

通信のセキュリティ設定

作業フロー〔LDAPディレクトリサーバ〕

作業フロー〔SMTPサーバ〕

作業フロー〔管理クライアント〕

作業フロー〔管理対象〕

(て)

データベース

インポート

インポート〔クラスタ〕

エクスポート

エクスポート〔クラスタ〕

バックアップ

バックアップ〔クラスタ〕

リストア

リストア〔クラスタ〕

データベースの管理

適用時刻

デプロイメントマネージャー

インストール

インストールするための前提条件

運用するための前提条件

ポート

ポート番号変更

デプロイメントマネージャーの環境設定

デプロイメントマネージャーの環境設定

作業フロー

(と)

同期が必要な設定

クラスタ

統合インストールメディア

インストール

統合ログ

設定変更

登録

MIBファイル

管理対象リソース

プラグインライセンス

トラブルシューティング

トラブルシューティング事例

Compute Systems Managerが起動しない

データベースをリストアできない

データベースをリストアできない〔クラスタ〕

ログイン画面が表示されない

トラブルシュート

作業フロー

(ね)

ネットワーク構成

ネットワーク構成変更

作業フロー

(は)

パス指定規則

パスワード変更

Systemアカウント

バックアップ

確認事項〔データベース〕

作業フロー

データベース

データベース〔クラスタ〕

(ひ)

日立製ブレードサーバ

管理対象にするための確認事項

日立製ラックマウントサーバ

管理対象にするための確認事項

(ふ)

ファイアウォール

設定〔Hitachi Command Suite共通コンポーネント〕

設定〔Windows Server 2003ホスト〕

設定〔Windows Server 2008ホスト〕

設定〔Windows Server 2012ホスト〕

ブートの設定変更

管理対象リソース

プラグインライセンス

登録

プロパティ

Compute Systems Managerサーバ

Hitachi Command Suite共通コンポーネント

IPアドレス変更時に編集〔Hitachi Command Suite共通コンポーネント〕

ポート変更時に編集〔Compute Systems Managerサーバ〕

ポート変更時に編集〔Hitachi Command Suite共通コンポーネント〕

ポート変更時に編集〔デプロイメントマネージャー〕

ホスト名変更時に編集〔Hitachi Command Suite共通コンポーネント〕

プロパティの一覧

Compute Systems Managerサーバ

Hitachi Command Suite共通コンポーネント

(へ)

変更

IPアドレス

JDK

URL

タイムアウト時間

ポート

ホスト名

変更するタイミング

URL

編集

ポート変更時〔デプロイメントマネージャー〕

(ほ)

ポート

Compute Systems Managerサーバ

Hitachi Command Suite共通コンポーネント

デプロイメントマネージャー

変更

ポート番号

確認

ポート番号変更

デプロイメントマネージャー

ポート変更時に編集

プロパティ〔Compute Systems Managerサーバ〕

プロパティ〔Hitachi Command Suite共通コンポーネント〕

保守情報

採取〔Linuxホスト〕

採取〔Windowsホスト〕

採取〔管理サーバ〕

保守情報の採取

ホスト名

変更

ホスト名変更時に編集

プロパティ〔Hitachi Command Suite共通コンポーネント〕

ポリシー設定

(ま)

マネジメントモジュール

IPアドレス変更

(め)

メールアドレス設定

Systemアカウント

メッセージ部

監査ログ

(ゆ)

有効

BMC監視

DCOM〔Windowsホスト〕

WoL

(り)

リクエスト受理時

出力情報

出力情報〔詳細メッセージ〕

リストア

確認事項〔データベース〕

作業フロー

データベース

データベース〔クラスタ〕

リモート接続

設定〔Windows Server 2008ホスト〕

設定〔Windows Server 2012ホスト〕

利用許可

sudo〔Linuxホスト〕

su〔Linuxホスト〕

(れ)

レスポンス送信時

出力情報

(ろ)

ログイン許可

root〔Linuxホスト〕

ログインの許可

管理対象ホスト

ログの設定

ロック解除

アカウント

ロック対象

Systemアカウント