JP1 Version 13　JP1/Automatic Job Management System 3 - Definition Assistant

3021-3-L52

前書き

対象製品

適用OSのバージョン，JP1/Automatic Job Management System 3 - Definition Assistantが前提とするサービスパックやパッチなどの詳細については，リリースノートで確認してください。

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Definition Assistant

P-2A12-3PDL JP1/Automatic Job Management System 3 - Definition Assistant 13-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A12-3PDM [32-bit for Excel] JP1/Automatic Job Management System 3 - Definition Assistant 13-00（適用OS：Windows 10 (x64)，Windows 11，Windows Server 2016，Windows Server 2019，Windows Server 2022）

P-CC2912-3PDM [64-bit for Excel] JP1/Automatic Job Management System 3 - Definition Assistant 13-00（適用OS：Windows 10 (x64)，Windows 11，Windows Server 2016，Windows Server 2019，Windows Server 2022）

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上，必要な手続きをお取りください。

なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，HITSENSER，JP1，uCosminexusは，株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Excelは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

Microsoftは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

SAP，および本文書に記載されたその他の SAP 製品，サービス，ならびにそれぞれのロゴは，ドイツおよびその他の国々における SAP SE の商標または登録商標です。

UNIXは，The Open Groupの登録商標です。

Visual Basicは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

Windowsは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

Windows Serverは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

Windows Vistaは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

マイクロソフト製品のスクリーンショットの使用について

マイクロソフトの許可を得て使用しています。

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

このマニュアルでの表記

正式名称

Excel

Microsoft(R) Excel

Microsoft(R) Office Excel

Office

Microsoft(R) Office

Windows 10

Windows 10 (x64)

Windows(R) 10 Enterprise 64-bit

Windows(R) 10 Home 64-bit

Windows(R) 10 Pro 64-bit

Windows 11

Windows(R) 11 Enterprise

Windows(R) 11 Pro

Windows Server 2016

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard

Windows Server 2019

Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Standard

Windows Server 2022

Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Standard

Windows 10，Windows 11，Windows Server 2016，Windows Server 2019およびWindows Server 2022を総称してWindowsと表記することがあります。

発行

2023年6月　3021-3-L52

著作権

Copyright (C) 2023, Hitachi, Ltd.

Copyright (C) 2023, Hitachi Solutions, Ltd.

奥付

マニュアル発行元

株式会社 日立製作所

〒100‒8280　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

変更内容

変更内容（3021-3-L52）

追加・変更内容

変更個所

次のOSをサポート対象外とした。

Microsoft(R) Windows(R) 7

Windows(R) 8

Windows(R) 8.1

32ビット版のWindows(R) 10

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2

−

OfficeのサブスクリプションサービスのOfficeデスクトップアプリケーション（Excel）をサポートした。

また，Excel 2013（Office 2013）をサポート対象外とした。

1.6.2

JP1/AJS3 - Definition Assistantを2038年以降も使用する場合に関して，次の説明を追加または変更した。

2038年以降も使用する場合の前提プログラムのバージョン

スケジュールルールのジョブネットの実行開始日に指定できる西暦年の値

カレンダー定義情報部の「運用日」，「休業日」に指定できる西暦年の値

スケジュール定義情報部の「有効範囲」，「開始年月」に指定できる西暦年の値

1.6.2，1.6.3，4.5.1(3)，5.1.1(7)，5.1.1(11)

システム（マネージャーホスト）上の前提プログラムのJP1/Baseに関する説明を変更した。

1.6.3

エラーチェック機能のチェック項目に，「有効範囲」のスケジュール制限に関する項目を追加した。

これに伴い，環境設定パラメーター「SCHEDULELIMIT」を追加した。

1.7.1，1.7.5，2.3.1，3.2.1，3.2.1(2)，3.2.3

インストールに関する注意事項を追加した。

1.7.5，3.1

JP1/AJS3 for Enterprise Applications 13-00で追加されたLinux版の標準カスタムジョブ（JP1AMR3UX，JP1AMR3CPUX，JP1AMR3BWUX）を，Windows版の標準カスタムジョブ（JP1AMR3，JP1AMR3CP，JP1AMR3BW）と同様に扱えるようにした。

これに伴い，ユニット定義情報部の「カスタム種別」に，JP1AMR3UX，JP1AMR3CPUX，JP1AMR3BWUXを追加した。

2.7.2，2.7.2(1)，2.7.2(3)，2.7.2(4)，2.7.2(5)，5.1.1(2)，5.2

JP1/AJS3 for Enterprise Applications 13-00で追加されたシステム管理情報に対応した。これに伴い，「R/3ジョブ定義情報部」に次の項目を追加した。

システム管理情報

システム管理拡張情報

2.7.2(4)，2.7.2(5)，2.7.2(6)，5.1.1(22)(b)

通信暗号化機能でサポートするプロトコルに「TLSバージョン1.3」を追加した。

これに伴い，環境設定パラメーター「SSLPROTOCOL」を追加した。

3.1.5(1)，3.2.1，3.2.1(1)

JP1/AJS3 - Definition Assistantが動作しているホストの設定変更に関する説明を追加した。

3.3

WAN環境で使用する場合の通信に関する説明を追加した。

3.4

ユニット定義情報部の「カスタム種別」に，カスタムジョブ「CSAカスタムジョブ名」を追加した。

5.1.1(2)

KAVZ0202-E，KAVZ0265-Eの説明を変更した。

8.2

KAVZ0552-Eのオペレーターの取る処置を変更した。

8.2

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，JP1/Automatic Job Management System 3 - Definition Assistant（以降，JP1/AJS3 - Definition Assistantと省略します）について説明したものです。

対象読者

このマニュアルは次の方にお読みいただくことを前提に説明しています。

JP1/AJSを使ったジョブの自動運転システムを構築したことがある方，運用している方，またはJP1/AJSのシステム構築・運用の知識があり，JP1/AJSを運用しようと考えている方

JP1/AJS3 - Definition Assistantを使って，大量のユニット定義情報を一括して取得，管理したい方，または大量のユニットを一括して定義したい方

Excelの基本的な知識がある方，または操作経験がある方

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章から構成されています。

第1章　概要

JP1/AJS3 - Definition Assistantの機能概要と特長について説明しています。使用例や前提条件についても説明しています。

第2章　機能

JP1/AJS3 - Definition Assistantの機能について説明しています。

第3章　インストールとセットアップ

インストールとセットアップの流れ，および環境設定パラメーターの内容について説明しています。

第4章　操作

JP1/AJS3 - Definition Assistantの操作手順について説明しています。

第5章　定義情報一覧

定義情報テンプレートに表示される入力項目について説明しています。

第6章　トラブルシューティング

障害が発生したときの対処について説明しています。

第7章　コマンド

JP1/AJS3 - Definition Assistantのコマンドについて説明しています。

第8章　メッセージ

JP1/AJS3 - Definition Assistantから出力されるメッセージについて説明しています。

読書手順

このマニュアルは，利用目的に合わせて章を選択して読むことができます。利用目的別にお読みいただくことをお勧めします。

マニュアルを読む目的

記述個所

JP1/AJS3 - Definition Assistantがどんな製品か知りたい。

1.1節，1.2節，2章

インストールやセットアップなど，運用に必要な設定について知りたい。

1.3節，1.4節，1.5節，1.6節，1.7節，3章，7章，付録C

操作手順について知りたい。

4章

JP1/AJS3 - Definition Assistantの制限値を知りたい。

付録B

定義情報項目の内容を知りたい。

5章

トラブルの対処方法を知りたい。

6章

コマンドの文法を知りたい。

7章

表示されたメッセージの意味を知りたい。

8章

生成されるファイル・ディレクトリについて知りたい。

付録A

このマニュアルに記載されている用語の意味を調べたい。

付録I

1　概要

JP1/AJS3 - Definition Assistantとは，Excelのテンプレートで編集した大量のJP1/AJSの定義情報を，マネージャーホストに登録したり，マネージャーホストに登録されているJP1/AJSの定義情報をExcelのテンプレートに取得したりできるプログラムです。

この章では，JP1/AJS3 - Definition Assistantがどのような製品なのかについて説明します。

1.1　JP1/AJS3 - Definition Assistantの概要

JP1/AJS3 - Definition Assistantは，Excelのテンプレートで編集した大量のJP1/AJSの定義情報を，マネージャーホストに登録できます。スケジューリング情報，ジョブネットやジョブの名称，実行ファイル名などを定義情報といいます。また，マネージャーホストに登録されているJP1/AJSの定義情報を，Excelのテンプレートに取り込むことができます。

JP1/AJS3 - Definition Assistantが提供している，Excelのテンプレートを定義情報管理テンプレートといいます。一覧表形式の定義情報管理テンプレートでは，オートフィルやオートフィルターなどのExcelの機能を使って，効率良く定義情報の入力や編集ができます。

定義情報管理テンプレートの画面を次の図に示します。

図1‒1　定義情報管理テンプレート

定義情報管理テンプレートを使って，JP1/AJSの定義情報をマネージャーホストのデータベースに登録することを，エクスポートといいます。また，すでに登録されているJP1/AJSの定義情報を定義情報管理テンプレートに取り込むことを，インポートといいます。インポート後，定義情報管理テンプレートに取り込んだJP1/AJSの定義情報を編集（追加，変更，削除）して，再びエクスポートできます。

エクスポートとインポートのイメージを次の図に示します。

図1‒2　エクスポートとインポートのイメージ

1.2　特長

この節では，JP1/AJS3 - Definition Assistantの特長について説明します。

1.2.1　大量の業務や処理を一括して定義できます

JP1/AJS3 - Definition Assistantでは，定義情報管理テンプレートの表示内容に従って入力した定義内容を，接続先のマネージャーホストに一括してエクスポートできます。JP1/AJS3 - Viewで定義情報を定義するときは，1階層ごとに一つ一つのジョブネットやジョブを定義する必要があります。JP1/AJS3 - Definition Assistantを使用すると，定義情報管理テンプレートという一覧表形式のExcelのテンプレートで，複数の階層にまたがって，複数のジョブネットやジョブを同時にエクスポートできます。

なお，ある程度のユニット構成をいったんJP1/AJS3 - Viewで定義しておき，その定義情報を取得すると，定義情報管理テンプレート上での編集がしやすくなります。

1.2.2　業務の定義情報を一覧表形式で管理できます

接続先のマネージャーホストに定義してある定義情報を，ジョブ定義書のような一覧表形式の帳票で取得および管理できます。

定義情報をJP1/AJS3 - Viewで確認する場合は，ジョブグループやジョブネットの階層ごとに複数の画面で定義情報を参照する必要があり，手間が掛かってしまいます。定義情報をコマンドで確認する場合は，最上位の業務グループ（スケジューラーサービス）の下にあるすべての定義情報を，ユニット定義パラメーターファイルで参照できます。しかし，ユニット定義パラメーターファイルの定義情報は，独自の文法に沿って記述されているため，どのような定義情報が定義されているかを確認する場合，少し時間が掛かってしまいます。

JP1/AJS3 - Definition Assistantの定義情報管理テンプレートを使えば，全体のユニット構成の定義情報を一つの画面で参照できます。また，階層や処理の前後関係の流れが，ユニット定義パラメーターファイルより分かりやすい形式で表示できます。そのため，マネージャーホストにどのようなユニットをどのような情報で定義しているのかを管理するのが容易になります。

1.2.3　定義情報の変更履歴を管理できます

定義情報をインポートまたはエクスポート（一括および単独定義，変更，削除）すると，操作の実行結果が自動的にファイルに保存されます。この自動保存されたファイルを実行結果ファイルといいます。ファイル名には，実行した操作および実行日時が記録されます。また，実行結果ファイル（定義情報管理テンプレート）の中には，操作を実行したときの対象情報（操作対象ホスト名，操作対象サービス名，操作対象ユニット名）が記録されます。

実行結果ファイルを利用することで，いつ，どの対象に，どのような操作を実行したのかがわかります。そのため，定義情報の変更履歴を管理できます。

保存されるファイルのデフォルトの格納場所，およびファイル名の形式については，「付録A ファイルおよびディレクトリ」を参照してください。

1.2.4　定義情報の定義ミスを削減できます

JP1/AJSの定義情報には，あらかじめ選択できる項目や入力できる範囲が決まっている項目があります。これらの項目は，テンプレート上ではドロップダウンリストに登録されている候補から値を選択します。つまり，指定できない値はテンプレートに入力できないようになっています。指定できる値だけを入力できるため，定義情報の定義ミスを減らすことができます。

また，ドロップダウンリストが表示されない項目でも，環境設定ファイルでカスタマイズすることで，入力できる値や範囲をドロップダウンリストに設定できます。入力候補を限定できるため，定義ミスが発生する確率を減らすことができます。

さらに，指定するときの文字数に制限がある項目には，制限値をJP1/AJSの制限値内で任意の値に変更できます。ユーザー独自の制限値を設定できるため，ユーザーの運用形態に合わせて，定義ミスがないかどうかをチェックできます。

JP1/AJSの定義情報の制限値については，次に示す説明を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド」にある，ウィンドウとダイアログボックス（画面）の説明

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）」にある，制限値一覧の説明

1.3　システム構成例

この節では，JP1/AJS3 - Definition Assistantを使用したシステム構成について説明します。

JP1/AJS3 - Definition Assistantは，定義情報の定義先であるマネージャーホストにインストールして使用できます。ただし，負荷を分散させるために，マネージャーホストとは別のホストにインストールすることをお勧めします。

また，定義情報管理テンプレートからJP1/AJS3 - Viewを起動したり，JP1/AJS3 - Viewから定義情報管理テンプレートを開いたりする場合には，JP1/AJS3 - Definition AssistantをJP1/AJS3 - Viewと同じホストにインストールしてください。

JP1/AJS3 - Definition Assistantでは，接続先のJP1/AJS3 - Managerをホスト名で指定する場合，ホスト名からIPアドレスへの変換ができない環境では，正常に動作しません。これらの変換ができるように，hostsファイルまたはDNSサーバで設定しておく必要があります。

JP1/AJS3 - Definition Assistantはjp1hostsファイルまたはjp1hosts2ファイルの設定を反映しないため，ホスト名はhostsファイルやDNSで設定してください。

接続先のJP1/AJS3 - Managerの通信プロトコルがデュアルスタック方式でIPv4とIPv6を共存させる環境の場合，JP1/AJS3 - Definition Assistantの通信プロトコルにIPv6※を使用できます。通信プロトコルにIPv6を使用する場合は，ホスト名の名前解決でIPv6アドレスを優先するかどうかを，環境設定パラメーター「PREFERIPV6ADDRESSES」で指定してください。環境設定パラメーターの詳細については，「3.2 環境設定パラメーター」を参照してください。

なお，ユーザー認証機能を使用する場合は，DNSサーバの逆引きの設定，またはhostsファイルの設定が必要です。詳細は，「2.8 ユーザー認証機能」を参照ください。

注※

ホスト名をIPv6アドレスで指定する場合，特殊なIPアドレスや表記方法は使用できないときがあります。使用できない特殊なIPアドレスと表記方法の詳細については，マニュアル「JP1/Base運用ガイド」を参照してください。

推奨するシステム構成例を次の図に示します。

図1‒3　JP1/AJS3 - Definition Assistant使用時の推奨するシステム構成例

なお，マネージャーホストの前提OSについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）」を参照してください。

1.4　導入の効果

この節では，JP1/AJS3 - Definition Assistantを利用することによって，JP1/AJSを使用したシステムの導入および運用管理の各場面で，期待できる効果について説明します。

1.4.1　業務設計・システム構築時の開発工数の削減

大量のジョブネットやジョブを一括してエクスポートできます。そのため，一つ一つユニットを定義する手間を減らせます。

定義情報管理テンプレート自体をジョブ定義書兼パラメーターシートとして使用できます。ジョブ定義書兼パラメーターシートとは，業務設計時に設計した，ユニット定義情報（各ユニットの階層や実行順序の前後関係，実行するファイル，ユニット名称，コメント，スケジューリング情報など）を明確化して管理するための書類です。この書類は，開発・保守グループの担当者が作成します。作成・承認されたこの書類を基にして，システム構築時に共通運用グループの担当者がユニットを構築します。そのため，業務設計・システム構築時の作業用としてだけのジョブ定義書兼パラメーターシートを作成する手間を減らせます。

定義情報管理テンプレートから直接ユニットをエクスポートできます。そのため，ジョブ定義書兼パラメーターシートを見ながら，JP1/AJS3 - Viewやコマンドを使ってユニットを定義する手間を減らせます。

エラーチェック機能で定義内容をチェックできます。そのため，定義ミスを少なくできます。また，エラー個所が明確になるため，エラー個所を特定する時間を減らすことができます。

JP1/AJS3 - Definition Assistantの導入前と導入後のシステム構築時の定義作業

JP1/AJSのシステム構築時の代表的な作業である，ユニットの定義作業のイメージを次の図に示します。

図1‒4　JP1/AJS3 - Definition Assistantの導入前と導入後のユニットの定義作業

1.4.2　運用時の管理工数の削減

定義情報を一覧表形式で取得および管理でき，内容の確認を一度にできます。

ユニットの作成，変更，削除を一括してできます。そのため，ユニットを一つ一つ編集する手間を減らせます。

ユニットの作成，変更，削除の操作結果が，実行結果ファイルとして自動保存されます。変更履歴を別の書類として作成・管理することなく，実行結果ファイルを利用することで変更履歴を管理できます。

サーバの移行時（テスト機から本番機への移行）など，定義情報を最初から定義し直さないで移行できます。

JP1/AJS3 - Definition Assistantの導入前と導入後のシステム運用時の作業

JP1/AJSのシステム運用時の代表的な作業である，定義の変更作業とサーバの移行作業のイメージを紹介します。

定義変更時の作業のイメージを次の図に示します。

図1‒5　JP1/AJS3 - Definition Assistantの導入前と導入後の定義変更時の作業

サーバ移行時の作業のイメージを次の図に示します。

図1‒6　JP1/AJS3 - Definition Assistantの導入前と導入後のサーバ移行時の作業

このように，JP1/AJS3 - Definition Assistantは，JP1/AJS3 - Viewだけで作業する場合に比べて，システム構築や運用管理の作業時間を減らすことができます。

1.5　運用方法の例

この節では，JP1/AJS3 - Definition Assistantを使用した定義作業の運用方法の例を紹介します。一つの定義情報管理テンプレートで運用する方法と，複数の定義情報管理テンプレートで運用する方法があります。

一つの定義情報管理テンプレートで運用する方法を次の図に示します。

図1‒7　JP1/AJS3 - Definition Assistantを使用した運用例1（一つの定義情報管理テンプレートで運用する）

複数の定義情報管理テンプレートで運用する方法を次の図に示します。

図1‒8　JP1/AJS3 - Definition Assistantを使用した運用例2（複数の定義情報管理テンプレートで運用する）

具体的な操作方法については，「4. 操作」を参照してください。

1.6　前提条件

JP1/AJS3 - Definition Assistantを使用するには，次に示す前提条件を満たしている必要があります。この節で説明する内容を確認して，JP1/AJS3 - Definition Assistantを使用してください。

1.6.1　前提OS

JP1/AJS3 - Definition Assistantの前提OSは，次に示すどれかです。

Windows 10

Windows 11

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Windows Server 2022

1.6.2　前提プログラム

JP1/AJS3 - Definition Assistantの前提プログラムを次に示します。

32ビット版のExcel 2016（Office 2016），Excel 2019（Office 2019），Excel 2021（Office 2021），またはOfficeのサブスクリプションサービスの32ビットOfficeデスクトップアプリケーション（Excel）※1※2

32ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantの場合に必要です。

JP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールするホストと同じホストにExcelをインストール※³してください。

64ビット版のExcel 2016（Office 2016），Excel 2019（Office 2019），Excel 2021（Office 2021），またはOfficeのサブスクリプションサービスの64ビットOfficeデスクトップアプリケーション（Excel）※1※2

64ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantの場合に必要です。

JP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールするホストと同じホストにExcelをインストール※³してください。

注※1

ご使用のWindowsがサポートしているMicrosoft(R) Excelのバージョンについては，Microsoft社にご確認ください。

注※2

Officeサブスクリプションサービスで使用する場合のサポート対象，サポートバージョン，注意事項などの最新情報については，Webの「Officeサブスクリプションサービス対応状況」を参照してください。

注※3

Excelをカスタムインストールする場合は，Visual Basic for Applicationsもインストールしてください。インストールされていない場合はインポートまたはエクスポートできません。Excelを標準インストールする場合は，Visual Basic for Applicationsもデフォルトでインストールされるため，正常にインポートまたはエクスポートできます。

JP1/AJS3 - View

2038年以降もJP1/AJS3 - View起動機能を使用する場合

JP1/AJS3 - View 13-00以降

上記の期間以外でJP1/AJS3 - View起動機能を使用する場合

JP1/AJS3 - View 10-00以降

JP1/AJS3 - Viewは，定義情報管理テンプレートからJP1/AJS3 - Viewを起動したり，JP1/AJS3 - Viewから定義情報管理テンプレートを開いたりする場合に必要です。

JP1/AJS3 - View起動機能を使用する場合は，JP1/AJS3 - Definition Assistantと同じホストにJP1/AJS3 - Viewをインストールする必要があります。

注意事項

Windows版のJP1/AJS3 - Definition Assistantは，Windows版のJP1/AJS3 - Viewとだけ接続できます。それ以外のJP1/AJS3 - Viewとは接続できません。

1.6.3　システム（マネージャーホスト）上の前提プログラム

システム（マネージャーホスト）上の前提プログラムを次に示します。

JP1/AJS3 - Manager

2038年以降も使用する場合

JP1/AJS3 - Manager 13-00以降

上記の期間以外で使用する場合

JP1/AJS3 - Manager 10-00以降

JP1/AJS3 - Definition Assistantでインポートまたはエクスポートする場合，JP1/Baseのユーザー管理機能を使用します。インポートまたはエクスポートすると，ユーザーマッピングによる認証が実施され，マネージャーホスト上でJP1/AJSのコマンドが実行されます。そのため，ユーザー情報を設定しておく必要があります。ユーザー情報の設定については，「3.1.2 ユーザー情報の設定」を参照してください。

1.7　使用上の注意事項

この節では，JP1/AJS3 - Definition Assistantの使用上の注意事項について説明します。

1.7.1　環境に関する注意事項

JP1/AJS3 - Definition Assistantは，表示言語を切り替えての使用はできません。

JP1/AJS3 - Definition Assistantは内部でコマンドをリモート実行するため，接続先のマネージャーホストで文字コード種別が混在する場合は正常に動作しません。そのため，接続先の文字コード種別を統一してください。ここでいう接続先の文字コード種別とは，次のものです。

スケジューラーサービスの環境設定パラメーター「AJSCHARCODE」に指定した文字コード種別

JP1/AJS3サービス起動時のOS上の設定（接続先のマネージャーホストがUNIXの場合は，JP1/AJS3サービス起動時の環境変数LANG）

JP1/AJS3 - Definition Assistantが動作しているホストの名称やIPアドレスを変更する場合は，次の点に注意してください。

環境設定パラメーター「MANAGER-HOST」や「SELECT-EXECHOST」に変更前のホスト名または実行エージェントを設定していた場合は，変更後のホスト名または実行エージェントに変更してください。

通信プロトコルにIPv6を使用する場合は，次の点に注意してください。

ホスト名の名前解決でIPv6アドレスを優先するかどうかを，環境設定パラメーター「PREFERIPV6ADDRESSES」で指定してください。環境設定パラメーターの詳細については，「3.2 環境設定パラメーター」を参照してください。

ホスト名をIPv6アドレスで指定する場合，特殊なIPアドレスや表記方法は使用できないときがあります。使用できない特殊なIPアドレスと表記方法の詳細については，マニュアル「JP1/Base運用ガイド」を参照してください。

［ユニット定義のインポート］ダイアログボックス，または［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックスの［文字コード種別］に「SJIS」，「EUC」，または「C」を指定した場合，接続先のJP1/Baseの設定の受信側バインド方式がIPバインド方式であっても，接続先ホストが物理ホストまたは論理ホストに関係なく，すべてのスケジューラーサービスに対して操作できます。JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Definition Assistantを起動する場合も同様に，すべてのスケジューラーサービスで起動できます。

JP1/AJS3 - Definition Assistantは，JIS 2004で追加された第3水準漢字および第4水準漢字には対応していません。JP1/AJS3 - Definition Assistantを操作する際は，これらの文字を使用しないでください。これらの文字を使用した場合，文字化けするおそれがあります。

JP1/AJS3 - Definition AssistantとJP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Viewとの接続性についてはリリースノートを参照してください。

JP1/AJS3 - Managerでユニット属性プロファイルによる上位ユニット属性継承機能を有効にしている場合，エクスポートするユニットのユニット属性（所有者とJP1資源グループ）はJP1/AJS3 - Managerのユニット属性プロファイルの設定に従って定義されます。JP1/AJS3 - Definition Assistantで定義した内容をそのまま反映させたい場合は，上位ユニット属性継承機能を一時的に無効にしてください。

インポートで使用するマシンとエクスポートで使用するマシンが異なる場合は，各マシンにインストールするJP1/AJS3 - Definition Assistantのバージョンと形名を同一にしてください。

製品に関する情報（製品のバージョンなど）は，readmeファイル，ProductInfo.txt，Version.txtを参照してください。

定義情報管理テンプレートのバージョンはファイルの［プロパティ］の［概要］タブで確認してください。

最終更新日時情報部に表示されるユニットの最終更新日時はマネージャーホスト（JP1/AJS3 - Managerのマシン）のタイムゾーンに従います。マネージャーホストとJP1/AJS3 - Definition Assistantのマシンでタイムゾーンが異なる場合は，マネージャーホストのタイムゾーンに合わせたJP1/AJS3 - Definition Assistantのマシンを用意してください。例えば，マネージャーホストがニューヨーク時間の場合は，ニューヨークのタイムゾーンに合わせて時刻を調整したJP1/AJS3 - Definition Assistantのマシンを用意してください。

JP1/AJS3 - Definition Assistantの環境設定パラメーター「SCHEDULELIMIT」には，接続先のJP1/AJS3 - Managerのスケジュール制限（環境設定パラメーター「SCHEDULELIMIT」）の値と同じ値を指定してください。接続先のJP1/AJS3 - Managerが13-00より前のバージョンの場合は「2036」を指定してください。

1.7.2　定義情報管理テンプレートを操作するときの注意事項

定義情報管理テンプレートを開くときにマクロについての警告が表示された場合は，「マクロを有効にする」を選択してください。

メモリーの消費量が多いため，なるべく定義情報管理テンプレートを複数開かないでください。

セルの書式を変更しないでください。

セルには，定義項目に対応した書式があらかじめ設定されています。書式を変更すると，インポート，エクスポートの処理結果が不正になることがあります。

列を削除しないでください。

列を削除すると，インポート，エクスポートの処理が正しく行われません。不要な列がある場合は，カスタマイズで非表示にしてください。カスタマイズの方法については，「3.1.4 環境設定」および「3.2 環境設定パラメーター」を参照してください。

セルをコピー，または切り取って別の場所に貼り付ける場合は，同じ列に貼り付けてください。別の列には貼り付けないでください。

別の列に貼り付けると，その列に設定されている入力規則と不一致になってエラーが発生したり，処理結果が不正になったりすることがあります。

セルの値が256文字以上の場合，画面上では「#」で表示されますが，インポート，エクスポートの処理には問題ありません。

一つのセルに含まれている文字数が1,024文字を超えると，先頭の1,024文字だけがセルに表示されます。1,024文字以降の文字を編集する場合はセルを選択したあと，数式バーを使用して編集してください。

大量の文字列が入力されているセルを編集しようとすると，文字列の編集に時間が掛かる場合があるため注意してください。

JP1/AJS3 - Definition Assistantを印刷する場合，一つのセルに含まれている文字数が1,024文字以上のとき，1,024文字以降の文字は印刷されないため注意してください。

値の入力がドロップダウンリストから選択できるセルに対して複数行の定義を行う場合，セルを選択したあと，数式バーを使用して編集してください。一つのセルに複数行の値が定義されているときにドロップダウンリストから値を選択すると，複数行の値が破棄されてしまいます。

以前のバージョンで作成した実行結果ファイルは，現在のバージョンのマクロ機能が使用できないため，現在のバージョンの実行結果ファイルに変換してから使用してください。実行結果ファイルを変換するには，次に示すコマンドを入力します。

ajsdaconvert -i 変換前実行結果ファイル格納フォルダ
             -o 変換後実行結果ファイル格納フォルダ

ajsdaconvertコマンドの詳細については，「7. コマンド　ajsdaconvert」を参照してください。

セルに入力した値の先頭が「'」の場合，Excelの仕様では先頭の「'」が接頭辞として扱われるため，先頭の「'」だけ文字として認識されません。このため，先頭に「'」が指定されている定義情報をインポートすると，定義情報管理テンプレート上で先頭の「'」だけ認識できません。このインポート結果の実行結果ファイルを使ってマネージャーホストの定義情報に一括定義，単独定義，または変更でエクスポートすると，インポート時に認識できなかった「'」は失われてしまうため注意してください。

処理に時間が掛かっている場合，ウィンドウのタイトルバーに「（応答なし）」と表示される場合がありますが，処理は継続されているため問題ありません。

ホスト名をIPv6アドレスで指定する場合，特殊なIPアドレスや表記方法は使用できないときがあります。使用できない特殊なIPアドレスと表記方法の詳細については，マニュアル「JP1/Base運用ガイド」を参照してください。

定義情報管理テンプレートをExcelの保存機能を使用して別のファイル形式に保存しないでください。別のファイル形式に保存した場合は，JP1/AJS3 - Definition Assistantの起動でエラーが発生したり，動作が不正になったりすることがあります。

定義情報管理テンプレートの参照形式はR1C1形式のままで使用してください。

参照形式がA1形式（列番号が英字表示）のExcelファイルを使用している場合，同じExcelプロセスで定義情報管理テンプレートを開くと，使用していたExcelファイルの参照形式がR1C1形式（列番号が数字表示）に変更されます。

定義情報管理テンプレートを使用している場合，同じExcelプロセスで参照形式がA1形式のExcelファイルを開くと，R1C1形式で表示されます。

定義情報管理テンプレートを使用している場合，参照形式がA1形式のExcelファイルを使用するときは，定義情報管理テンプレートとは別のExcelプロセス※でExcelファイルを開いてください。

注※

Excelのバージョンによって異なりますが，Excelファイルを別のExcelプロセスで起動する方法として，/xオプションを指定する方法があります。Excelファイルを別のExcelプロセスで起動する方法については，Microsoft社にご確認ください。

通常，複数のExcelファイルを開くと，同一プロセス（同一インスタンス）で開きます。

次の条件をすべて満たす場合，定義情報管理テンプレートと同じExcelプロセスで開いていたExcelファイルの参照形式が，A1形式になります。

環境設定パラメーター「FINISHING-REFERENCESTYLE」の値が「IV」である。

定義情報管理テンプレートを起動したときのExcelの参照形式がA1形式である。

すべての定義情報管理テンプレートを閉じた。

JP1/AJS3 - Definition Assistant 12-10より前のバージョンで作成した定義情報管理テンプレートと，JP1/AJS3 - Definition Assistant 12-10以降で作成した定義情報管理テンプレートを，同じExcelプロセスで開いている場合は，環境設定パラメーター「FINISHING-REFERENCESTYLE」の指定が有効にならない場合があります。「FINISHING-REFERENCESTYLE」の指定を有効にするには，12-10より前のバージョンの定義情報管理テンプレートを，12-10以降の定義情報管理テンプレートより先に閉じてください。

1.7.3　操作時の注意事項

次に示す条件が重なると，インポートの処理結果が不正になることがあるため，インポートしないでください。

次の項目のどれかの2行目以降に「unit=」または「eun=」の文字列が定義されている。

・UNIXジョブの「コマンド文」

・メール受信監視ジョブの「本文一覧」

・Windowsイベントログ監視ジョブの「説明」

・メール送信ジョブの「本文」

・カスタムUNIXジョブの「コマンド文」

ルートジョブグループ直下のユニット以外で，1.の条件を満たすジョブを配下に含むユニットと同階層のユニットをインポートする。

インポートまたはエクスポート時に指定する文字コード種別には，「AUTO」を指定してください。「AUTO」以外を指定する場合，必ず接続先のJP1/AJS3 - Managerの環境設定パラメーター「AJSCHARCODE」に設定されている値を指定してください。異なる文字コード種別を指定すると，KAVZ0904-Eエラーの発生や，設定と異なる文字コードで接続先のJP1/AJS3 - Managerのデータベースを更新してしまうなど，処理結果が不正になることがあります。

なお，文字コード種別がUTF-8の場合は，文字コード種別に「AUTO」を指定してください。

大量の定義情報が一つのセルに出力された場合，行の区分の色が変わりその行の最後にKAVZ0310-Wのメッセージが出力されることがあります。このメッセージが出力された行の区分に，一括か単独を指定してエクスポートを実行するとエラーが発生したり，定義情報が失われたりするため注意してください。エクスポートする場合は，問題のセルの内容をすべて削除するか，修正してからエクスポートを実行してください。

インポートやエクスポートの実行中，またはajsdaconvertコマンドの実行中に［ESC］キーを押さないでください。誤って［ESC］キーを押してしまうと継続または終了した処理の結果が不正になることがあります。

インポートまたはエクスポートをした結果，JP1/AJS3 - Definition AssistantとJP1/AJS3 - Viewのデフォルトの表示方法が異なる場合があります。

接続先のマネージャーホストでサポートされていないユニット定義情報をエクスポートするとエラーが発生します。サポートされていないユニット定義情報を削除してからエクスポートしてください。

このため，上位バージョンからインポートしたユニット定義情報を下位バージョンにエクスポートする場合は，接続先のマネージャーホストよりあとのバージョンでサポートされた項目を削除してから，エクスポートしてください。

JP1/AJS3 - Definition Assistantは，接続先のマネージャーホストで，文字コード種別と異なる文字コードで定義されたユニット定義情報が混在する場合には正常に動作しません。

JP1/AJS3 - Definition Assistantは，インポートまたはエクスポート時に内部的にJP1/AJSのコマンドを実行します。コマンドの操作仕様やエラーの内容などについては，必要に応じてJP1/AJSのマニュアルを参照してください。インポートまたはエクスポート時に使用するコマンドを次に示します。

インポート

ajsprint，ajsname※

注※

　環境設定パラメーター「IMPORT-UNIT-NUM-CHECK」に「Y」を指定している場合

エクスポート

ajsprint

一括：ajsdefine

単独：ajsdefine，ajschgnet

変更：ajschange，ajschgnet，ajschgjob，ajscalendar

削除：ajsdelete

ユニット定義情報にタブ文字を含むユニットをインポートすると，インポート処理結果が不正になる場合があります。ユニット定義情報にタブ文字を含むユニットをインポートしないでください。

ただし，「標準ジョブ定義情報部」の「コマンド文」または「その他の定義情報部」に設定される定義項目の場合は，ユニット定義情報にタブ文字を使用しても不正になりません。「標準ジョブ定義情報部」の「コマンド文」または「その他の定義情報部」にタブ文字を使用している場合のインポート時の表示については，「5.1 定義情報一覧」を参照してください。

改行（［Alt］+［Enter］キー）で複数の定義を指定できる定義項目を変更対象にする場合，空行を含めてセル内のすべての定義が変更対象になります。

「最終更新日時情報部」は，インポートした時点でのユニットの最終更新日時を確認するためのものです。そのため，「最終更新日時情報部」では値を変更できず，エクスポートの対象外となります。

一括定義または単独定義は，同一名称のユニットが存在した場合，そのユニットをいったん削除して再作成します。そのため，再作成時にエラーが発生した場合，ユニットが削除された状態になることがあります。

JP1/AJS3では文字コード種別で使用できない文字が異なります。JP1/AJS3で使用できない文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）」のシステムで使用する言語種別と文字コードについて説明している個所を参照してください。

インポートで使用するマシンとエクスポートで使用するマシンが異なる場合は，各マシンにインストールするJP1/AJS3 - Definition Assistantのバージョンとビット版を同一にしてください。

異なるビット版のJP1/AJS3 - Definition Assistantで作成した定義情報管理テンプレートを使用する場合はajsdaconvertコマンドでファイル形式を変換してから使用してください。なお，xlsm形式からxls形式への変換は，定義数が65,000ユニット以下の場合に変換できます。

サスペンド状態のユニットに対して，一括または単独エクスポートでユニットを作成した場合のスケジュールの再計算方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3導入ガイド」の，ジョブネットの実行登録を解除しないでジョブネットやジョブの定義を変更する方法について説明している個所を参照してください。

計画実行登録したジョブネット，または未来世代数を指定して確定実行登録したジョブネットが参照している次のユニットを，一括または単独エクスポートで上書き更新すると，スケジュールの再計算が行なわれないため，次のユニットを参照しているジョブネットが「閉塞」状態になったり，実行予定が作成されなかったりするおそれがあります。

「他のジョブグループのカレンダーを参照する」でカレンダー情報を参照されているジョブグループ

「排他スケジュール」でスケジュールを参照されているジョブネット

そのため，上記のユニットを一括または単独エクスポートで上書き更新する場合は，計画実行登録または確定実行登録したジョブネットを登録解除した後にエクスポートするか，変更エクスポートでユニット定義を変更してください。

リリース登録されたルートジョブネットに対しては，エクスポートを行わないでください。エクスポート先ルートジョブネットのリリース情報が初期化され，リリース登録が解除されます。リリース登録されたジョブネットについては，一旦リリース中止を行い，エクスポート後，再度リリース登録を実行してください。

VOS3ジョブとSAPジョブの「標準ジョブ定義情報部」の［実行ファイル名］は，カスタムジョブと連携する製品の実行プログラムのパスになります。そのため，この定義を変更すると，カスタムジョブが動作しない場合があるため注意してください。

VOS3ジョブとSAPジョブの「標準ジョブ定義情報部」の［実行ファイル名］，［パラメーター］および［環境変数］は変更エクスポートできません。

変更する場合は，一括または単独エクスポートを行ってください。

環境設定パラメーター「RESTRICT-CHAR-RANGE」の「CP」の指定は，JP1/AJS3 - Definition Assistantの機能範囲にだけ有効です。そのため，JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Definition Assistantをツールとして起動する場合，次に示す文字がユニット名に含まれていると，「RESTRICT-CHAR-RANGE」の指定内容にかかわらず，起動に失敗することがあります。その場合は，定義情報管理テンプレートを起動してから，インポートを実行してください。

" & ' * < > ? [ ¥ ] ^ ` { | } ~

ユニット名に次に示す文字が含まれているユニットを対象に，インポートまたはエクスポートを実行した場合，ユニット完全名の長さが930バイト以内であるにもかかわらず，「KAVS0183-E ユニット名が長すぎます」のメッセージが出力されることがあります。その場合は，次に示す文字を除いたユニット名に変更するか，対象のユニットを上位ユニットに変更して，インポートまたはエクスポートを実行してください。

" & ' * < > ? [ ¥ ] ^ ` { | } ~

1.7.4　Excelに関する注意事項

Excelのオプションで「他のアプリケーションを無視する」を指定しないでください。このオプションが指定されていると，JP1/AJS3 - Definition Assistantを起動できません。

JP1/AJS3 - Definition Assistantを使用する場合，JP1/AJS3 - Definition Assistantが使用しているExcelのマクロが有効になるように設定してください。設定しない場合，JP1/AJS3 - Definition Assistantの一部の機能を使用できません。詳細については，「3.1.3 Excelのマクロの有効化（セキュリティレベルの確認）」を参照してください。

xls形式のファイルの場合，Excel 2016以降でマスターファイルや実行結果ファイルを開くと，タイトルバーに［互換モード］と表示されます。これは，マスターファイルがExcel 2007より前のバージョンのExcel形式で作成したものであることを示すもので，動作上の問題はありません。

なお，32ビット版のJP1/AJS3 - Definition AssistantをExcel 2016以降で使用する場合，実行結果ファイルを編集して保存する際は，xls形式（従来の形式）で保存してください。xlsx形式（Excel 2007以降の形式）で保存した場合，JP1/AJS3 - Definition Assistantの機能が正しく動作しなくなります。

JP1/AJS3 - Definition Assistantの起動時には，他のExcel ファイルをすべて終了させてから起動してください。

1.7.5　インストールに関する注意事項

JP1/AJS3 - Definition Assistantはご使用のExcelのビットでインストールする形名が異なります。ご使用のExcelのビットに対応するJP1/AJS3 -Definition Assistantをインストールしてください。

64ビット版のJP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールする場合は，11-00以前のJP1/AJS3 - Definition Assistant，または32ビット版のJP1/AJS3 - Definition Assistantをアンインストールしてからインストールを実行してください。なお，必要に応じて，設定情報をバックアップしてからJP1/AJS3 -Definition Assistantをアンインストールしてください。

32ビット版Excelから64ビット版Excelには変更できないため，Excelのビットを変更する場合は，一度アンインストールしてから64ビット版Excelをインストールする必要があります。

JP1/AJS3 - Definition Assistantを13-00より前のバージョンからバージョンアップした場合，環境設定パラメーター「SCHEDULELIMIT」は設定されていません。設定されていない場合，値は「2099」となります。そのため，必要に応じて，手動で環境設定ファイルに環境設定パラメーター「SCHEDULELIMIT」を追加してください。

1.8　ウイルス対策ソフト実行時の注意事項

ウイルス対策ソフトの影響で，JP1/AJS3 - Definition Assistantが使用しているファイルおよびフォルダに対するファイルアクセスに排他制御によるロックが掛かることがあります。この影響で，次のような現象が発生するおそれがあります。

JP1/AJS3 - Definition Assistantが起動できない。

JP1/AJS3 - Definition Assistantの起動時に参照する定義ファイルに排他制御によるロックが掛かることによって，JP1/AJS3 - Definition Assistantの起動に失敗することがあります。

ログが出力されない。

JP1/AJS3 - Definition Assistantのログファイルに排他制御によるロックが掛かることによって，ログが出力できなくなり，トラブル発生時の調査ができなくなることがあります。

JP1/AJS3 - Definition Assistantのコマンドが異常終了する。

JP1/AJS3 - Definition Assistantのコマンドが使用するファイルに排他制御によるロックが掛かることによって，コマンドが異常終了することがあります。

インポートやエクスポートの実行に失敗する。

JP1/AJS3 - Definition Assistantの定義ファイルに排他制御によるロックが掛かることによって，インポートやエクスポートが失敗することがあります。

JP1/AJS3 - Definition Assistantの稼働中にウイルスチェックをする場合は，次のファイルおよびフォルダを対象から外してください。JP1/AJS3 - Definition Assistantの停止中にウイルスチェックをしてJP1/AJS3 - Definition Assistantを再起動する場合は，次のファイルおよびフォルダに対してウイルスチェックが完了したことを確認してください。

実行結果ファイル格納フォルダ以下すべて

実行ファイル格納フォルダ以下すべて

環境設定ファイル格納フォルダ以下すべて

インポート結果編集用一時ファイル格納フォルダ以下すべて

エクスポート実行時一時ファイル格納フォルダ以下すべて

エラー情報ファイル格納フォルダ以下すべて

履歴ファイル格納フォルダ以下すべて

また，ウイルスチェックの実施中に資料採取ツールを実行する場合は，ここに記載されているファイルおよびフォルダのほかに，次のファイルおよびフォルダを対象から外してください。

トラブル発生時に採取が必要なファイル

JP1/AJS3 - Definition Assistantのトラブル発生時に採取が必要なOSのログ情報

JP1/AJS3 - Definition Assistantのトラブル発生時に採取が必要なJP1の情報

これらのファイルについては，「6.2.1(1)　OSのログ情報」および「6.2.1(2)　JP1の情報」を参照してください。

資料採取ツール実行結果の出力先フォルダ

2　機能

この章では，JP1/AJS3 - Definition Assistantの各機能について説明します。操作方法や定義情報の表示内容については，「4. 操作」または「5. 定義情報一覧」を参照してください。

2.1　インポート機能

インポート機能とは，JP1/AJSの定義情報を，定義情報管理テンプレート上に取り込んで一覧表示する機能です。

インポートはマスターファイル，または別名で保存した複製マスターファイルからだけ実行できます。マスターファイルとは，実行結果情報が何も記録されていない状態の定義情報管理テンプレートのことです。Windowsのスタートメニューから起動できます。

インポート実行後の定義情報管理テンプレートを次の図に示します。

図2‒1　インポート実行後の定義情報管理テンプレート

インポート実行後，定義情報が表示された定義情報管理テンプレートは，実行結果ファイルとして別名で自動保存されます。インポート実行後のテンプレートがそのまま保存されるため，既存のユニットを定義し直す場合，このファイルを使って編集し，エクスポートを実行できます。

また，インポートを実行すると，ユニットの最終更新日時が「最終更新日時情報部」に表示され，ユニットがいつ更新されたのかを確認できます。

マスターファイルや実行結果ファイルの詳細や出力先については，「付録A ファイルおよびディレクトリ」を参照してください。

自動インポート

環境設定ファイルの環境設定パラメーターを編集すると，定義情報管理テンプレートを開くと同時にインポートを自動実行させることができます。毎回同じユニットの定義情報をインポートする場合に便利です。インポートを自動実行させるために設定が必要なパラメーターは次のとおりです。

「MANAGER-HOST」または「IMPORT-MANAGER-HOST」

「AJS2-SERVICE」または「IMPORT-AJS2-SERVICE」

「MANAGER-CHARCODE」

「IMPORT-UNIT-NAME」

「AUTO-IMPORT」

ただし，「AUTO-IMPORT」と「AUTO-EXPORT」は同時に設定できません。

環境設定については，「3.1.4 環境設定」および「3.2 環境設定パラメーター」を参照してください。

「IMPORT-UNIT-NAME」はインポート対象ユニット完全名を指定してください。

例えば，「/GROUP/NET」を自動インポートする場合は，「IMPORT-UNIT-NAME=/GROUP/NET」と指定してください。

2.2　エクスポート機能

エクスポート機能とは，定義情報管理テンプレート上で作成，編集した定義情報をマネージャーホストの定義情報に反映（作成，変更，削除）する機能です。対象のユニットが実行登録済みの場合は，反映内容（作成，変更，削除），反映対象としている定義情報，およびジョブネットのサスペンド状態などから，エクスポートできない場合があります。実行登録済みのユニットに対して定義情報をエクスポートする場合は，必要に応じて対象ユニットをサスペンド状態にしてください。

ジョブネットの実行登録を解除しないでジョブネットやジョブの定義を変更する場合は，必要に応じてマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド」を参照してください。

エクスポートは，インポート実行結果ファイル，エクスポート実行結果ファイル，または複製マスターファイルから実行します。マスターファイルからは実行できません。

エクスポート実行後，エクスポートに使用した定義情報管理テンプレートは，実行結果ファイルとして別名で自動保存されます。エクスポートを実行するたびに，エクスポートを実行した時点の情報が保存されるため，更新履歴管理帳票として利用できます。実行結果ファイルの詳細や出力先については，「付録A.2 インポート，またはエクスポート実行時に作成されるファイル」を参照してください。

エクスポート機能は，次の四つに分かれています。

一括定義機能

単独定義機能

変更機能

削除機能

次に各機能について説明します。

2.2.1　一括定義機能

一括定義機能とは，階層構造も含めて一括してマネージャーホストの定義情報を作成する機能です。定義するユニットの階層構造どおりに定義情報を入力し，エクスポートする場合に向いています。

一括定義機能は，新規システム構築時や既存システムの定義情報の入れ替え時など，特定の定義先ユニットの下に，位置情報を含めて複数階層にわたるユニット構成を一括して定義したい場合に有効です。

一括定義による定義情報のエクスポートの様子を次の図に示します。

図2‒2　一括定義によるエクスポート

一括定義では，位置情報および関連線が有効になります。定義情報管理テンプレート上に指定したとおりの位置で，JP1/AJS3 - Viewにアイコンが表示されます。ただし，上位ユニットを含めて一括定義を行わないと有効になりません。

すでにエクスポート先に同一名称のユニットがある場合，定義情報は下位ユニットも含めてすべて上書き更新されます。下位ユニットにエクスポート前と異なる定義情報を入力してエクスポートを実行すると，エクスポート前の下位ユニットの情報を，位置情報も含めてすべて入れ替えることができます。

一括定義実行時の定義情報管理テンプレートを次の図に示します。

図2‒3　一括定義実行時の定義情報管理テンプレート

自動エクスポート

環境設定ファイルの環境設定パラメーターを編集すると，定義情報管理テンプレートを開くと同時にエクスポートを自動実行させることができます。編集済みのテンプレートを使い，都合がよい時間にスケジューリングしてエクスポートを自動実行させるなどの運用ができます。エクスポートを自動実行させるために設定が必要な環境設定パラメーターは次のとおりです。

「MANAGER-HOST」または「EXPORT-MANAGER-HOST」

「AJS2-SERVICE」または「EXPORT-AJS2-SERVICE」

「MANAGER-CHARCODE」

「EXPORT-UNIT-NAME」

「AUTO-EXPORT」

ただし，「AUTO-EXPORT」を「AUTO-IMPORT」と同時には設定できません。

自動エクスポートに関する環境設定については，「3.1.4 環境設定」および「3.2 環境設定パラメーター」を参照してください。

「EXPORT-UNIT-NAME」はエクスポート先ユニット完全名を指定してください。

エクスポート先は，ここで指定した値とExcel上で一括指定をしたユニットの最上位ユニットの「上位ユニット完全名」で決まります。

例えば，「EXPORT-UNIT-NAME=/GROUP」と指定して，ユニット定義情報部のユニット名に「JOB」，上位ユニット完全名に「NET」と定義したExcelで自動エクスポートを実行した場合は「/GROUP/NET/JOB」として定義されます。

2.2.2　単独定義機能

単独定義機能とは，1ユニットごとにマネージャーホストの定義情報を作成する機能です。階層構造を意識しないでユニットを定義し，エクスポートする場合に向いています。

単独定義機能は，一括定義機能のように特定の定義先ユニットの下に限らず，複数の定義先ユニットの下にユニットの追加・再作成を定義したい場合に有効です。

単独定義による定義情報のエクスポートの様子を次の図に示します。

図2‒4　単独定義によるエクスポート

単独定義では，位置情報を指定しても無効になります。エクスポートを実行すると，アイコンはJP1/AJS3 - View上のランダムな位置に表示されます。

すでにエクスポート先に同一名称のユニットがある場合，定義情報は上書き更新されます。上書き更新される場合，JP1/AJS3 - View上の表示位置は変更されません。ただし，エクスポート前の下位ユニットの定義情報は削除されます。新たに単独定義で下位ユニットを定義している場合は，下位ユニットの定義情報がその内容に置き換わります。そのとき下位ユニットの位置情報は有効になりません。

単独定義実行時の定義情報管理テンプレートを次の図に示します。

図2‒5　単独定義実行時の定義情報管理テンプレート

ユニット共通定義情報の「先行」に指定したユニットがすでにJP1/AJS上にあるときに，エクスポートの単独機能を使用して実行した場合，先行ユニットを指定した状態でエクスポートできます。「先行」に指定したユニットがJP1/AJS上にない状態で単独機能を使用したエクスポートを実行すると，エラーになります。

2.2.3　変更機能

変更機能とは，既存ユニットの特定の情報を対象に，マネージャーホストの定義情報を変更する機能です。

変更機能では，操作対象のユニット名，上位ユニット完全名およびユニット種別と変更個所だけを指定します。変更個所（変更する情報を入力したセル）には，［F2］キーを押してマーキングする必要があります。マーキングされていない状態で変更機能を使用したエクスポートを実行しても反映されません。

なお，マーキングしたセルからマーキングを外したい場合は，［F3］キーを押してマーキングを外してください。ほかの定義情報を指定する必要はありません。

変更機能実行時の定義情報管理テンプレートを次の図に示します。

図2‒6　変更機能実行時の定義情報管理テンプレート

変更機能は，対象のユニットが実行中の場合でも実行できます。ただし，「先行」を変更する場合は実行できません。対象ユニットをサスペンド状態にする必要があります。

なお，「ユニット定義情報部」の定義項目，ユニット共通属性情報の「種別」，ジョブグループ定義情報の「ジョブグループ種別」，「その他の定義情報部」の定義項目，および「最終更新日時情報部」の項目には変更機能を使えません。

また，カスタムジョブやオペレーションジョブにも変更機能を使えません。「カスタムジョブ定義情報部」の定義項目は，［F2］キーを押してセルをマーキングすることもできません。カスタムジョブやオペレーションジョブの変更には，単独定義機能を使用してください。

関連線に変更機能を使用する場合，関連線の接続と解除はできますが，既存の関連線の接続種別は変更できません。接続種別を変更する場合は，関連線を解除したあとで定義したい接続種別を指定して定義してください。

リモートジョブネットに対して「参照先ホスト名」を指定しないでください。リモートジョブネットに「参照先ホスト名」を指定して変更機能を実行すると，指定したホスト名が「実行先マネージャー」に設定されます。

2.2.4　削除機能

削除機能とは，既存のユニットを対象に，マネージャーホストの定義情報を削除する機能です。

削除機能では，削除対象のユニット名および上位ユニット完全名だけを指定します。ほかの定義情報を指定する必要はありません。

削除機能を実行すると，指定したユニットの下位ユニットも削除されます。

削除機能実行時の定義情報管理テンプレートを次の図に示します。

図2‒7　削除機能実行時の定義情報管理テンプレート

2.2.5　エクスポート時のエラーチェック

エクスポートを実行すると，定義情報管理テンプレートに入力したユニット定義情報について，入力条件が満たされているかどうかをチェックします。

詳細については，「2.3 エラーチェック機能」および「2.3.1 チェックする項目」を参照してください。

2.3　エラーチェック機能

エラーチェック機能とは，定義情報管理テンプレートに入力した定義情報について，入力条件が満たされているかどうかをチェックする機能です。環境設定パラメーター「ERROR-CHECK-ITEMS」でチェック項目を選択することもできます。一部のチェック項目は，ユーザーによるチェック内容の設定が必要です。

エクスポートを実行する前に，エラーチェック機能で定義情報管理テンプレートに入力した定義情報をチェックすることをお勧めします。

また，エクスポートを実行すると，環境設定パラメーター「EXPORT-CHECK-ITEMS」で指定したチェック項目について，エラーチェック機能と同様のエラーチェックが行われます。なお，エクスポート時のエラーチェックでは，エクスポートの対象行（［区分］に値を設定している行）に対して，チェックを行います。

2.3.1　チェックする項目

エラーチェック機能，およびエクスポート時のエラーチェックでのチェック項目とデフォルトでのチェック有無を，次の表に示します。チェック項目は，環境設定パラメーター「EXPORT-CHECK-ITEMS」および「ERROR-CHECK-ITEMS」で選択することもできます。詳細については，「3.2.1(4) エクスポート機能に関する設定」および「3.2.1(5) エラーチェック機能に関する設定」を参照してください。

表2‒1　チェック項目とデフォルトでのチェック有無

チェック項目

デフォルトでのチェック有無

エラーチェック機能

エクスポート時のエラーチェック

ユニット種別が指定されているか。

有効

有効

ユニット種別に対して「種別」の指定値（通常・リカバリー）は正しいか。

「ユニット名」「上位ユニット完全名」に不正な文字が指定されていないか。※1,

「ジョブグループ名」に指定したユニット完全名の先頭が「/」で始まっているか。

無効

指定されたユニット種別に対して無効な定義項目が設定されていないか。※2,※3

必須指定項目が指定されているか。※4

入力制限に則して指定されているか。※5

R/3ジョブ定義情報の指定項目が正しく設定されているか。※6

有効

引き継ぎ情報設定ジョブの定義情報が正しく設定されているか。

無効

変更対象のカレンダー定義情報部で，オプションが正しく指定されているか。※7

有効

HTTP接続ジョブの定義情報が正しく設定されているか。※8

「有効範囲」がスケジュール制限に則して指定されているか。※9

無効

一括対象のユニット定義情報の階層が正しく定義されているか。

有効

注※1

次の内容をチェックします。

「ユニット名」「上位ユニット完全名」に，JP1/AJS3 - Definition Assistantでユニット名に使用できない文字が含まれてないか。

「ユニット名」に「/」が含まれていないか。

「上位ユニット完全名」の先頭が「/」で始まっているか。

「上位ユニット完全名」の末尾に「/」が指定されていないか。

「上位ユニット完全名」に「/」だけが指定されていないか。

注※2

インポート実行結果で，まれにユニット種別に対して無効な定義項目「位置情報」が設定されることがあります。この現象によってチェック機能でエラーが検出された場合は，「位置情報」を削除してください。

注※3

ルートジョブネットに次の定義項目を指定しても，エラーを検出しません。

位置情報

先行

接続種別

また，ネストジョブネットに次の定義項目を指定しても，エラーを検出しません。

多重起動

保存世代数

打ち切り時間

スケジューリング方式

注※4

ユーザーによるチェック内容の設定が必要な項目です。

必須指定項目とは，エクスポート実行時に入力が必要な項目です。環境設定パラメーターで設定した値がチェック基準になります。必須指定項目をカスタマイズするためには，次の環境設定パラメーターを編集します。

必須指定項目

「CHECK-ITEM」

注※5

ユーザーによるチェック内容の設定が必要な項目です。

入力制限とは，定義項目に設けられた文字制限や入力候補の制限です。環境設定パラメーターで設定した値がチェック基準になります。入力制限をカスタマイズするためには，次の環境設定パラメーターを編集します。

入力制限

入力制限に関する設定のパラメーター（「SELECT-EXECHOST」など）

注※6

ユーザーによるチェック内容の設定が必要な項目です。

チェック項目の詳細については，「2.7.2 R/3ジョブ定義情報部」を参照してください。

注※7

次の場合はエラーが検出されます。

「:C」オプションを先頭行以外の行に指定している。

「:D」オプションを先頭行以外の行に指定している。

「:D」オプションを運用日と休業日の両方に指定している。

注※8

次の場合はエラーが検出されます。

拡張モードが「使用する」で送信情報ファイルを指定している。

拡張モードが未設定または「使用しない」でURLパラメーターを指定している。

拡張モードが未設定または「使用しない」でメッセージボディを指定している。

注※9

不正な日付を指定している場合にエラーが検出されます。環境設定パラメーター「SCHEDULELIMIT」で設定したスケジュール制限がチェック基準となります。

環境設定の詳細については，「3.1.4 環境設定」および「3.2 環境設定パラメーター」を参照してください。

2.3.2　チェック結果の表示

チェックの結果，エラーが検出されると，メッセージダイアログボックスでエラー内容が通知されます。同時に，該当個所にセルカーソルが移動します。複数項目にエラーがある場合は，最初に検出したエラー項目を通知します。エラーを修正したあと再びチェック機能を実行すると，次のエラーを検出・通知します。エラーがない場合は，「入力エラーはありません」と表示されます。

2.4　JP1/AJS3 - View起動機能

JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストールホストに，JP1/AJS3 - Viewをインストールしている場合，定義情報管理テンプレート上からJP1/AJS3 - Viewを起動できます。

JP1/AJS3 - Viewを起動できるのは，インポート機能またはエクスポート機能を実行したときに生成される実行結果ファイルだけです。定義情報管理テンプレートのマスターファイル（複製マスターファイルを含みます）には，JP1/AJS3 - Viewを起動するための［VIEW］ボタンが表示されず，JP1/AJS3 - Viewを起動できません。

自動ログイン

定義情報管理テンプレートからJP1/AJS3 - Viewを起動すると，JP1/AJS3 - Viewのログイン画面が表示され，ログイン情報（ログインユーザー名，パスワード）を入力する必要があります。

環境設定パラメーター「VIEW-LOGINFILE」にJP1/AJS3 - Viewのログイン情報ファイル名を指定すると，ログイン操作が不要になります。ログイン情報ファイルとは，マネージャーホストにログインするために必要な情報（ログインユーザー名，およびパスワード）を記述したファイルです。

環境設定パラメーター「VIEW-LOGINFILE」にログイン情報ファイル名を指定するためには，JP1/AJS3 - Viewがインストールされているマシンの所定のフォルダにログイン情報ファイルを作成しておく必要があります。ログイン情報ファイルの詳細，記述方法については，「3.1.7(1) 定義情報管理テンプレートからJP1/AJS3 - Viewを起動する場合」を参照してください。

JP1/AJS3 - Viewからの定義情報管理テンプレート起動

JP1/AJS3 - Viewから定義情報管理テンプレートを起動することもできます。JP1/AJS3 - Viewから定義情報管理テンプレートを起動する場合は，JP1/AJS3 - ViewでJP1/AJS3 - Definition Assistantを起動するツールとして登録しておく必要があります。

登録の方法については，「3.1.7(2) JP1/AJS3 - Viewから定義情報管理テンプレートを開く場合」を参照してください。

2.5　カスタマイズ機能

環境設定ファイルの環境設定パラメーターを編集すると，定義情報管理テンプレートに表示される定義項目や，操作ボタンをカスタマイズできます。環境設定の詳細については，「3.1.4 環境設定」および「3.2 環境設定パラメーター」を参照してください。

2.5.1　操作ボタンの表示／非表示

環境設定パラメーター「BUTTON-HIDDEN」を編集すると，［IMPORT］，［EXPORT］，［CHECK］，および［VIEW］ボタンの表示／非表示を設定できます。例えば，定義情報の更新を制限したい場合には，［EXPORT］ボタンを非表示に指定します。

なお，ボタンを非表示設定にした場合，ボタンに対応するファンクションキーの操作も無効になります。

2.5.2　定義項目の表示／非表示

定義項目の各分類の表示に関する環境設定パラメーター（「TYPE-COMMON-DEF」など），または各定義項目の表示に関する環境設定パラメーター「COLUMN-HIDDEN」の設定を編集すると，定義項目の分類ごと，または定義項目ごとに表示／非表示を設定できます。定義に使う項目だけを表示できます。

この設定でカスタマイズできるのは，テンプレートを開いたときの定義項目の表示／非表示だけです。非表示に設定した定義項目も，インポートまたはエクスポートの対象になります。非表示にした列は，Excelの機能を利用して一時的に表示できます。

2.5.3　定義項目の制限値

定義項目には，JP1/AJSの入力規則があらかじめ決められていますが，一部の定義項目はJP1/AJSの制限値の範囲内でユーザー固有の値に変更できます。例えば，JP1/AJSの「ユニット名」の制限値は30バイトですが，ユーザー独自に14バイトにしたいとき，「ユニット名」の制限値を変更できます。

入力制限値を変更するには，入力に関する環境設定パラメーター（「LIMIT-UNITNAME」など）を編集します。指定した制限値は，入力時にチェックされます。インポート実行結果や作成済みの定義情報管理テンプレートでは，エラーチェック機能で確認できます。

2.5.4　入力候補の制限

あらかじめドロップダウンリストに入力候補が登録されていない定義情報でも，入力する値が決まっている場合，ユーザー独自の入力候補を設定できます。例えば，「JP1資源グループ」に入力したい値が，「groupA」，「groupB」，「groupC」だけの場合，ドロップダウンリストにこれらの入力候補を設定できます。定義ミスの防止に便利です。

入力候補をリスト化するには，入力制限に関する環境設定パラメーター（「SELECT-EXECHOST」など）に入力値の候補を指定します。指定した入力候補の制限は，入力時にチェックされます。インポート実行結果や作成済みの定義情報管理テンプレートでは，エラーチェック機能で確認できます。

2.6　未対応定義項目の保存機能

未対応定義項目の保存機能とは，JP1/AJS3 - Definition Assistantで対応していない定義項目を，定義情報管理テンプレート上の「その他の定義情報部」にユニット定義パラメーター形式で保存する機能です。

未対応定義項目の保存機能の概要を次の図に示します。

図2‒8　未対応定義項目の保存機能の概要

2.6.1　未対応定義項目の保存機能の一覧

ここでは，未対応定義項目の保存機能の詳細について説明します。

(1)　インポート機能

定義情報をインポートすると，定義情報管理テンプレートに該当する定義項目が存在しない定義項目が，ユニット定義パラメーターの形式で「その他の定義情報部」に設定されます。JP1/AJS3 - Definition Assistantで対応していない定義項目については，「5.2 JP1/AJS3 - View定義項目との対応」を参照してください。

(2)　エクスポート機能

(a)　一括定義・単独定義機能

「その他の定義情報部」にユニット定義パラメーターの形式で定義情報を定義して，一括または単独エクスポートを実行すると，定義情報管理テンプレートに該当する定義項目が存在しない定義項目も定義できるようになります。

一括または単独エクスポートは，定義情報管理テンプレートで対応済みの定義項目と「その他の定義情報部」の定義情報をマージして実行します。このため，対応済みの定義項目も「その他の定義情報部」に定義できますが，「その他の定義情報部」には定義しないで，それぞれの定義項目列に定義してください。

なお，マージした結果，定義情報が重複するなどの不正があった場合はエラーになり，定義情報管理テンプレートの最終列にKAVS0650-Eのメッセージが出力されます。エラーにならないように「その他の定義情報部」に定義するユニット定義パラメーターを正しく設定してください。

(b)　変更機能

「その他の定義情報部」に定義された内容は変更できません。［F2］キーを押してセルをマーキングすることもできません。

このため，定義情報を変更して，一括定義または単独定義機能によってユニットを定義し直してください。

(3)　チェック機能

「その他の定義情報部」に対しては，次に示すチェック機能が使用されます。

表2‒2　チェック機能の対応

チェック機能

対応

必須指定項目が指定されているか。

○

入力制限に則して指定されているか。

−

「上位ユニット」，「ジョブグループ名」に指定したユニット完全名の先頭が「/」で始まっているか。

−

ユニット種別が指定されているか。

−

指定されたユニット種別に対して無効な定義項目が設定されていないか。

×

「ユニット名」「上位ユニット完全名」に不正な文字が指定されていないか。

−

ユニット種別に対して「種別」の指定値（通常・リカバリー）は正しいか。

−

一括対象のユニット定義情報の階層が正しく定義されているか。

−

（凡例）

○：チェックの対象です。

×：チェックの対象外です。

−：該当しません。

(4)　カスタムジョブについて

「その他の定義情報部」には，定義情報管理テンプレートで対応していない「カスタムジョブ定義情報部」の情報（VOS3ジョブ定義情報，およびR/3ジョブ定義情報）を含みません。「カスタムジョブ定義情報部」については，「2.7 カスタムジョブ定義情報部の表示機能」を参照してください。

定義情報管理テンプレートで「カスタムジョブ定義情報部」を表示していない場合，VOS3ジョブまたはSAPジョブをインポートすると，それぞれ「環境変数」または「パラメーター」にすべての定義情報が設定されます。そのため，インポートした実行結果を使って元のマネージャーホストの定義情報に一括定義または単独定義でエクスポートしても，定義情報が失われることはありません。

カスタムPCジョブをインポートすると，次の定義情報は「その他の定義情報部」に設定されます。

ワークパス

環境変数ファイル名

標準入力ファイル名

標準出力ファイル名：追加書き

標準エラー出力ファイル名：追加書き

転送ファイル1〜4：転送元ファイル名

転送ファイル1〜4：転送先ファイル名

転送ファイル1〜4：自動削除

ただし，カスタムPCジョブにこの定義情報が設定されていると，JP1/AJSの機能制限によって，一括定義，単独定義，または変更エクスポートができません。そのため，エクスポート前にこの定義情報を削除してから実行してください。

2.7　カスタムジョブ定義情報部の表示機能

JP1/AJS3 - Definition Assistantでは，次に示すカスタムジョブの詳細情報を定義する「カスタムジョブ定義情報部」を用意しています。

JP1/OJE for VOS3の詳細定義に関する「VOS3ジョブ定義情報部」

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsの詳細定義に関する「R/3ジョブ定義情報部」

なお，「カスタムジョブ定義情報部」で定義できる項目は，カスタムPCジョブの定義項目だけです。カスタムUNIXジョブには対応していません。

この節では，カスタムジョブの詳細情報を定義する「VOS3ジョブ定義情報部」，および「R/3ジョブ定義情報部」について説明します。

2.7.1　VOS3ジョブ定義情報部

JP1/OJE for VOS3の詳細定義に関する定義項目を表示させたい場合は，「VOS3ジョブ定義情報部」を定義情報管理テンプレートに表示させてください。「VOS3ジョブ定義情報部」は，環境設定パラメーター「CUSTOM-JOB」に「VOS3JOB」を指定することで表示できます。

環境設定パラメーターについては，「3.2.1 環境設定パラメーターの定義内容」を参照してください。

2.7.2　R/3ジョブ定義情報部

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsの詳細定義に関する定義項目を表示させたい場合は，「R/3ジョブ定義情報部」を定義情報管理テンプレートに表示させてください。「R/3ジョブ定義情報部」は環境設定パラメーター「CUSTOM-JOB」に「JP1AMR3」を指定することで表示できます。

環境設定パラメーター「CUSTOM-JOB」に「JP1AMR3」を指定することで，SAPシステムのバックグラウンドジョブを実行する場合の標準カスタムジョブ（JP1AMR3，JP1AMR3UX）とSAPシステムのジョブをコピーするカスタムジョブを実行する場合の標準カスタムジョブ（JP1AMR3CP，JP1AMR3CPUX）の定義項目を取り扱うことができます。

なお，環境設定パラメーター「CUSTOM-JOB」に「JP1AMR3」を指定していない場合（デフォルト），JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsの標準カスタムジョブのパラメーターと環境変数の値は，標準ジョブ定義情報の「パラメーター」列と「環境変数」列で取り扱うことができます。

環境設定パラメーターについては，「3.2.1 環境設定パラメーターの定義内容」を参照してください。

(1)　複数ジョブステップの指定機能

SAPジョブ（JP1AMR3，JP1AMR3UX）では，一つのSAPジョブに複数のジョブステップを定義できます。SAPジョブをインポートまたはエクスポートした場合の表示例を次に示します。

図2‒9　SAPジョブ（JP1AMR3）をインポートまたはエクスポートした場合の表示例

SAPジョブをインポートした場合，セル上の表示はJP1/AJS3 - View上で表示されている順に上から格納されます。

なお，対応項目でない場合は，改行だけが挿入されます（例：外部プログラムの場合の保管モードなど）。

SAPジョブをエクスポートした場合も，セル上で設定した順番でJP1/AJS3 - View上に表示されます。

なお，ジョブステップを新規に定義する場合，またはジョブステップの途中に新規にジョブステップを追加する場合は，ジョブステップのすべての項目で値を設定する必要があります。ただし，定義する値がない場合は，改行だけを設定してください。値を設定しなかった場合，設定しなかった項目で定義情報がずれてしまいます。また，データを設定しないと，プログラム種別と行数が異なるため，エクスポートできません。

(2)　SAPジョブの未対応定義項目の保存機能

SAPジョブの未対応定義項目の保存機能とは，JP1/AJS3 - Definition Assistantで対応していないSAPジョブの定義項目を，定義情報管理テンプレート上の「R/3ジョブ定義情報部」の「他のR/3ジョブ定義情報」と「他のジョブステップ情報」にコマンド引数の形式で保存する機能です。

(a)　インポート機能

定義情報をインポートすると，定義情報管理テンプレートに該当するSAPジョブの定義項目が存在しない定義項目が，コマンド引数の形式で「他のR/3ジョブ定義情報」または「他のジョブステップ情報」に設定されます。「他のR/3ジョブ定義情報」にはSAPジョブのプログラムの種類に依存しない共通の定義項目が，「他のジョブステップ情報」にはSAPジョブのプログラムの種類ごとの定義項目が設定されます。

JP1/AJS3 - Definition Assistantで対応していないSAPジョブの定義項目については，「5.2 JP1/AJS3 - View定義項目との対応」を参照してください。

(b)　エクスポート機能

一括定義・単独定義機能

「他のR/3ジョブ定義情報」，「他のジョブステップ情報」にコマンド引数の形式で定義情報を定義して，一括または単独エクスポートを実行すると，定義情報管理テンプレートに該当する定義項目が存在しない定義項目も定義できるようになります。

一括または単独エクスポートは，定義情報管理テンプレートで対応済みの定義項目と「他のR/3ジョブ定義情報」，「他のジョブステップ情報」の定義情報をマージして実行します。このため，対応済みの定義項目も「他のR/3ジョブ定義情報」や「他のジョブステップ情報」に定義できますが，「他のR/3ジョブ定義情報」や「他のジョブステップ情報」には定義しないで，それぞれの定義項目列に定義してください。

変更機能

「R/3ジョブ定義情報部」に定義された内容は変更できません。［F2］キーを押してセルをマーキングすることもできません。このため，定義情報を変更する場合は，一括定義または単独定義機能によってユニットを定義し直してください。

(3)　エラーチェック機能

［CHECK］ボタン，または［F10］キーを押した場合，「R/3ジョブ定義情報部」に対しては次に示すエラーチェック機能が使用されます。

表2‒3　「R/3ジョブ定義情報部」に対してのエラーチェック機能の対応

チェック機能

対応

JP1AMR3，JP1AMR3UXの定義項目

JP1AMR3CP，JP1AMR3CPUXの定義項目

無効な定義項目が設定されていないか。

○

○

必須指定項目が指定されているか。

○

○

入力制限に則して指定されているか。※

○

−

指定されたプログラム種別に対して無効な定義項目が設定されていないか。

○

−

排他になる項目が指定されていないか。

○

○

プログラム種別の指定数がジョブステップの定義範囲内（1〜99個）で指定されているか。

○

−

プログラム種別の行数と異なる行数の項目がないか。

○

−

環境変数で改行のみの指定がないか。

○

○

環境変数で変数名が重複していないか。

○

○

環境変数（環境変数：変数と環境変数：値）の指定数が上限値10個を超えていないか。

○

○

環境変数の指定数が変数と値で異なっていないか。

○

○

（凡例）

○：チェックの対象です。

−：チェックの対象外です。

注※

ジョブステップ配下の定義項目が対象になります。ほかの定義項目は，入力時にチェックされます。また，次に示す内容はチェックされません。

指定値がリストボックスに登録されているかどうか（ただし，プログラム種別の値はチェックされます）。

「他のジョブステップ定義」の定義内容。

(4)　定義項目の標準カスタムジョブごとの定義可否について

「R/3ジョブ定義情報部」を使用する場合の定義項目について，標準カスタムジョブごとに定義できる項目と定義できない項目を次に示します。

表2‒4　「R/3ジョブ定義情報部」の定義項目の標準カスタムジョブごとの定義可否

定義項目

定義可否

JP1AMR3，JP1AMR3UX

JP1AMR3CP，JP1AMR3CPUX

ホスト名

○

○

システム番号

あて先

sapnwrfc.ini を使用してログオンする

クライアント

ユーザー名

パスワード

拡張パスワード

システム管理情報

システム管理拡張情報

言語

ジョブ名

×

ジョブステップ

プログラム種別

プログラム

バリアント

権限ユーザー

対象ホスト

保管モード

出力先

行

列

書式

印刷部数

権限

スプール保存期間

SAP表紙

受信者

オブジェクトタイプ

文書タイプ

情報ID

情報テキスト

他のジョブステップ情報

コピー元ジョブ名

×

○

コピー元ジョブ番号

コピー開始ジョブステップ番号

コピー後のジョブ名

環境変数

変数

○

値

他のR/3 ジョブ定義情報

（凡例）

○：定義できます。

×：定義できません。

(5)　定義項目の標準カスタムジョブごとの必須項目と排他項目について

「R/3ジョブ定義情報部」を使用する場合の定義項目について，標準カスタムジョブごとに必須になる項目と排他になる項目を次に示します。

表2‒5　「R/3ジョブ定義情報部」の定義項目の標準カスタムジョブごとの必須項目

定義項目

条件

JP1AMR3，JP1AMR3UX

JP1AMR3CP，JP1AMR3CPUX

ホスト名

「あて先」が未指定の場合

クライアント

［sapnwrfc.iniを使用してログオンする］が未指定，または「しない」の場合

ユーザ名

パスワード，拡張パスワード，システム管理情報，またはシステム管理拡張情報

ジョブ名

なし

対象外

ジョブステップ

プログラム

なし

対象ホスト

プログラム種別：外部プログラム

オブジェクトタイプ

プログラム種別：ABAPプログラム

保管モード：「A」または「PA」

文書タイプ

同上

情報ID

同上

コピー元ジョブ名

対象外

なし

コピー元ジョブ番号

なし

表2‒6　「R/3ジョブ定義情報部」の定義項目の標準カスタムジョブごとの排他項目

定義項目

排他項目

条件

JP1AMR3，JP1AMR3UX

JP1AMR3CP，JP1AMR3CPUX

ホスト名

あて先

なし

sapnwrfc.iniを使用してログオンする

sapnwrfc.iniを使用してログオンする：「する」

システム番号

あて先

なし

sapnwrfc.iniを使用してログオンする

sapnwrfc.iniを使用してログオンする：「する」

パスワード

拡張パスワード

システム管理情報

システム管理拡張情報

なし

拡張パスワード

パスワード

システム管理情報

システム管理拡張情報

システム管理情報

パスワード

拡張パスワード

システム管理拡張情報

システム管理拡張情報

パスワード

拡張パスワード

システム管理情報

sapnwrfc.iniを使用してログオンする

クライアント

ユーザ名

パスワード

拡張パスワード

システム管理情報

システム管理拡張情報

言語

sapnwrfc.iniを使用してログオンする：「する」

ジョブステップ

保管モード

オブジェクトタイプ

文書タイプ

情報ID

情報テキスト

プログラム種別：ABAPプログラム

保管モード：「A」または「PA」以外

対象外

行

書式

プログラム種別：ABAPプログラム

列

書式

プログラム種別：ABAPプログラム

(6)　注意事項

「R/3ジョブ定義情報部」を使用する上での注意事項を次に示します。

SAPジョブを新規に作成した場合，JP1/AJS3 - ViewとJP1/AJS3 - Definition Assistantでは，ジョブのリリースと終了監視の初期値が異なります。ジョブのリリースと終了監視の初期値をJP1/AJS3 - Viewに合わせる場合は，「他のR/3ジョブ定義情報」にコマンドオプションの-rsと-waitを指定してください。

「他のR/3ジョブ定義情報」に，JP1/AJS3 - Definition Assistantですでに対応しているコマンドオプションや，同じコマンドオプションを2回以上設定しないでください。

「他のジョブステップ情報」のセル内の各行で，JP1/AJS3 - Definition Assistantですでに対応しているコマンドオプションや，同じコマンドオプションを2回以上設定しないでください。

「他のR/3ジョブ定義情報」や「他のジョブステップ情報」に誤った定義情報を設定してエクスポートすると，接続先のJP1/AJSで定義情報が不正になることがあります。

接続先のJP1/AJS3 for Enterprise Applicationsでサポートされていない定義項目を設定してエクスポートしないでください。エクスポートした場合，SAPジョブの定義情報に無効なオプションが設定されます。

ジョブステップの追加や削除をする場合は，すべてのジョブステップの項目列でセル内の行数を合わせてください。行数を合わせなかった場合，ジョブステップの定義情報がずれてしまい，エクスポート時にエラーが発生したり，反映先に定義情報が正しく反映されなかったりします。

接続先のJP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのバージョンが，JP1/AJS3 - Definition Assistantのバージョンより上位の場合は，インポートの結果が不正になることがあります。

「R/3ジョブ定義情報部」の「システム管理情報」または「システム管理拡張情報」には，JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsで管理されている値が表示されます。

JP1/AJS3 - Definition Assistantでは，「システム管理情報」または「システム管理拡張情報」に任意の値を定義できません。インポートした値は，そのままエクスポートしてください。

2.8　ユーザー認証機能

JP1/AJS3 - Definition Assistantでは，マネージャーホストに接続するためのユーザー認証方法として次の二つがあります。

ユーザー認証機能を使用しない

JP1/AJS3 - Definition Assistantを操作するOSユーザー名と同一のJP1ユーザー名をあらかじめ作成しておき，マネージャーホストに接続します。

ユーザー認証機能を使用する

JP1/AJS3 - Definition Assistantの操作時にJP1ユーザー名を指定して，マネージャーホストに接続します。

ユーザー認証機能の使用有無による操作の概要を次の図に示します。

図2‒10　ユーザー認証機能を使用しない場合の操作の概要

図2‒11　ユーザー認証機能を使用する場合の操作の概要

ユーザー認証機能の使用有無によるメリットとデメリットを次の表に示します。

表2‒7　ユーザー認証機能の使用有無によるメリットとデメリット

ユーザー認証機能の使用有無

メリット

デメリット

ユーザー認証機能を使用しない

インポート・エクスポート操作時にJP1ユーザー名の入力が不要

JP1/AJS3 - Definition Assistantを使用するOSユーザーごとにJP1ユーザーの作成とマネージャーホストでのユーザーマッピングの定義が必要（JP1ユーザーの管理数が増加）

ユーザー認証機能を使用する

既存のJP1ユーザー名を使用して操作できる（JP1ユーザーの管理数を減らせる）

インポート・エクスポート操作ごとにJP1ユーザー名を入力するため，セキュリティが向上する

インポート・エクスポート操作ごとにJP1ユーザー名の入力が必要（操作時の入力項目が増加）

ユーザー認証機能を使用するかどうかは，環境設定パラメーター「USERCHECKLEVEL」で指定できます。デフォルトでは，ユーザー認証機能を使用しません。環境設定パラメーターについては，「3.2.1 環境設定パラメーターの定義内容」を参照してください。

なお，ユーザー認証機能を使用した場合，環境設定パラメーター「AJS-SET-SERVERHOST」が有効になり，JP1/AJS3 - Viewと同じ認証方式にできます。また，ユーザー認証機能を使用する場合，JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Definition Assistantを起動するときには，JP1ユーザーでインポートできます。JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Definition Assistantを起動するときは，JP1/AJS3 - ViewにログインしているJP1ユーザー名を引き継いでインポートすることもできます。

ユーザー認証機能を使用する場合の，JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Definition Assistantを起動するときの動作を次の図に示します。

図2‒12　JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Definition Assistantを起動するときの動作

ユーザー認証機能を使用して，JP1/AJS3 - ViewにログインしているJP1ユーザー名を引き継いでインポートするには，JP1/AJS3 - ViewでJP1/AJS3 - Definition Assistantを起動するツールとして登録するときに，起動コマンドにユーザー名を指定する必要があります。登録の方法については，「3.1.7(2) JP1/AJS3 - Viewから定義情報管理テンプレートを開く場合」を参照してください。

ユーザー認証機能を使用しない場合，JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Definition Assistantを起動するときには，OSユーザー名でインポートします。

ユーザー認証機能の使用有無ごとのJP1/AJS3 - Definition Assistantの操作で使用するJP1ユーザーを次の表に示します。

表2‒8　JP1/AJS3 - Definition Assistantの操作で使用するJP1ユーザー

［ツールの登録］ダイアログボックスの起動コマンドにユーザー名の指定

USERCHECKLEVELの値

JP1/AJS3 - Definition Assistantの操作で使用するJP1ユーザー

指定あり

2

［ユニット定義のインポート］ダイアログボックスで指定されたJP1ユーザー名

1

JP1/AJS3 - ViewにログインしているJP1ユーザー名

0または指定なし

（ユーザー認証機能を使用しない）

ログインOSユーザー名

指定なし

1または2

［ユニット定義のインポート］ダイアログボックスで指定されたJP1ユーザー名

0または指定なし

（ユーザー認証機能を使用しない）

ログインOSユーザー名

なお，ユーザー認証機能を使用する場合は，次の設定をしてください。

接続先のJP1/AJS3のバージョンが11-50より前の場合

JP1/AJS3 - Definition Assistant側のhostsファイルにJP1/AJS3 - Managerのホスト名登録が必要です（DNSサーバの逆引きの設定，またはhostsファイルの設定が必要です）。

接続先のJP1/AJS3のバージョンが11-50以降の場合

環境設定パラメーターが無効（「SERVERHOST-USE-REVERSELOOKUP」の値が「Y」）の場合：

JP1/AJS3 - Definition Assistant側のhostsファイルにJP1/AJS3 - Managerのホスト名登録が必要です（DNSサーバの逆引きの設定，またはhostsファイルの設定が必要です）。

環境設定パラメーターが有効（「SERVERHOST-USE-REVERSELOOKUP」の値が「N」）の場合：

設定は必要ありません。

2.9　32ビット版／64ビット版のJP1/AJS3 - Definition Assistant

64ビット版Excelを使用する64ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantでは，一度に操作できるユニット数が，32ビット版に比べて増えています。

ここでは，32ビット版と64ビット版のJP1/AJS3 - Definition Assistantについて説明します。

2.9.1　32ビット版と64ビット版の機能

32ビット版および64ビット版のJP1/AJS3 - Definition Assistantの機能について説明します。

表2‒9　JP1/AJS3 - Definition Assistantの機能

項目

32ビット版

64ビット版

使用するExcel

32ビット版Excel

64ビット版Excel

マスターファイルのファイル形式

xls形式

xlsm形式

操作可能なユニット数の上限値

65,000

1,048,556

32ビット版／64ビット版のメリットとデメリットを次の表に示します。

表2‒10　32ビット版／64ビット版のメリットとデメリット

種類

メリット

デメリット

32ビット版

ファイル形式が11-00以前と同じなので，ユーザー資産の変更が不要

64ビットExcelではインポート機能およびエクスポート機能を使用できない（定義情報管理テンプレートは編集できる）

ユニット数の上限値は65,000

64ビット版

ユニット数の上限値は1,048,556

32ビットExcelではインポート機能およびエクスポート機能を使用できない（定義情報管理テンプレートは編集できる）

32ビット版と比べてメモリー使用量が増える

32ビット版と比べて処理に時間がかかる

32ビット版と比べてファイル容量が大きくなる

13-00では，32ビット版と64ビット版に機能差異はありませんが，環境設定パラメーターには差異があります。詳細は，「3.2 環境設定パラメーター」を参照してください。

2.9.2　32ビット版と64ビット版の混在について

インポートで使用するマシンとエクスポートで使用するマシンが異なる場合は，JP1/AJS3 - Definition Assistantのバージョンとビット版を同一にする必要があります。ビット版が異なる場合は定義情報管理テンプレートファイルの変換が必要です。詳細は，「7. コマンド　ajsdaconvert」を参照してください。

インポート・エクスポートを実行する場合のシステム構成について次に示します。ここでは，インポートマシンとエクスポートマシンが別ネットワーク上に存在する場合の構成で説明します。

各マシンにインストールするJP1/AJS3 - Definition Assistantのバージョンは同一とします。

インポート・エクスポートマシンが32ビット版の場合

インポートしたファイルをエクスポートする前にファイル変換は不要です。

インポート・エクスポートマシンが64ビット版の場合

インポートしたファイルをエクスポートする前にファイル変換は不要です。

インポートマシンが32ビット版，エクスポートマシンが64ビット版の場合

インポートしたファイルをajsdaconvertコマンドでxls形式ファイルをxlsm形式ファイルに変換してからエクスポートします。

インポートマシンが64ビット版，エクスポートマシンが32ビット版の場合

xlsm形式ファイルの定義数が65,000 ユニット以下であれば，インポートしたファイルをajsdaconvertコマンドでxlsm形式ファイルをxls形式ファイルに変換してからエクスポートします。

2.9.3　定義情報管理テンプレートファイルの移行

ご使用になる環境に合わせて，次のように定義情報管理テンプレートファイルを移行できます。

32ビット版xls形式の定義情報管理テンプレートファイルから64ビット版xlsm形式の定義情報管理テンプレートファイル

定義数が65,000ユニット以下の64ビット版xlsm形式の定義情報管理テンプレートファイルから32ビット版xls形式の定義情報管理テンプレートファイル

定義情報管理テンプレートファイルは，ajsdaconvertコマンドを使用して移行します。ajsdaconvertコマンドの詳細は，「7. コマンド　ajsdaconvert」を参照してください。

3　インストールとセットアップ

この章では，JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストールとセットアップの手順について説明します。また，環境設定時に指定する環境設定パラメーターについても説明します。

3.1　インストールとセットアップの流れ

JP1/AJS3 - Definition Assistantのセットアップ手順を次の図に示します。

図3‒1　JP1/AJS3 - Definition Assistantのセットアップ手順

この節では，上記の図の流れに沿って，インストール・セットアップの手順を説明します。インストールの注意事項については，「1.7.5 インストールに関する注意事項」を参照してください。

3.1.1　インストール

JP1/AJS3 - Definition Assistantを新規にインストールする手順を次に示します。

JP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールするホストに，Administrators権限でログインする。

すべての定義情報管理テンプレートを閉じる。

JP1/AJS3 - Definition Assistantの媒体をセットする。

日立総合インストーラーの画面が表示されます。

使用するExcelと同じビット版のJP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールしてください。Excelと異なるビット版のJP1/AJS3 - Definition Assistantは使用できません。

32ビット版Excelを使用する場合は，[32-bit for Excel] JP1/Automatic Job Management System 3 - Definition Assistantをインストールしてください。

64ビット版Excelを使用する場合は，[64-bit for Excel] JP1/Automatic Job Management System 3 - Definition Assistantをインストールしてください。

日立総合インストーラーの指示に従って必要な情報を入力し，インストールする。

インストール時に定義する情報を次に示します。

ユーザー情報

ユーザー名などを入力します。

インストール先フォルダ

JP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールするフォルダを指定します。

インストールが終了したら，ホストを再起動する。

これで，JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストールは終了です。

定義情報管理テンプレートの配布

複数台のホストで定義情報の入力・編集をしたい場合，1台のホストにJP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールし，ほかのホストには定義情報管理テンプレートだけを配布できます。ただし，JP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールしていないホストでは，次の機能を使えません。

インポート

エクスポート

入力規則やエラーチェック機能のカスタマイズ

JP1/AJS3 - Viewの起動

そのため，定義情報管理テンプレートだけを配布したホストでは入力，編集だけを行い，インポートやエクスポートはJP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールしたホストで一括して行ってください。

エラーチェック機能については，チェック項目のカスタマイズはできませんが，デフォルト設定でのエラーチェック機能はご使用できます。

3.1.2　ユーザー情報の設定

JP1/AJS3 - Definition Assistantでインポート，エクスポートをする場合は，事前にユーザー情報を設定しておく必要があります。ここでは，JP1/AJS3 - Definition Assistantでインポート，エクスポートをするために必要なユーザー情報の設定，およびJP1/AJS3 - Definition Assistantで使用するJP1ユーザーに必要な実行権限について説明します。

なお，JP1/AJS3 - Definition Assistantは内部でJP1/AJSのコマンドを使用しています。そのため，インポート，エクスポートをする場合に設定する内容は，マネージャーホストでコマンドを実行する場合と同じです。ただし，JP1/AJSで使用できる環境変数「JP1_USERNAME」は有効になりません。

(1)　ユーザー認証機能を使用しない場合

ここでは，次に示す運用をする場合の，JP1ユーザーのユーザー情報の設定方法について説明します。

JP1/AJS3 - Definition Assistantをデフォルトの設定で使用する場合

自動インポートを使用する場合

自動エクスポートを使用する場合

(1)の説明では，例として次に示すユーザー名およびホスト名を使用します。

表3‒1　説明中で使用するユーザー名およびホスト名

JP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールしたホスト

HostD

HostDでJP1/AJS3 - Definition Assistantを使用するOSユーザー

UserD

JP1/AJS3 - Managerをインストールしたホスト

HostM

HostMで実際にコマンドを実行するOSユーザー

UserM

HostMが参照する認証サーバ

HostA

ユーザー情報の設定の概要を次の図に示します。

図3‒2　ユーザー情報設定の概要（ユーザー認証機能を使用しない場合）

ユーザー情報の設定は，認証サーバおよびマネージャーホストのJP1/Baseで行います。ここでは，JP1/AJS3 - Definition Assistantを使う場合の設定内容の概略を説明します。設定方法の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

(a)　認証サーバでの設定

JP1ユーザーの登録

JP1/AJS3 - Definition AssistantをインストールしたホストのOSユーザーと同じ名称のJP1ユーザーを登録します。ここでは，UserDをJP1ユーザーとして登録します。

なお，JP1ユーザー名には，英字は小文字しか使用できません。OSユーザー名に大文字が使用されている場合は，JP1ユーザー名として同じ名称の小文字で登録されていれば，問題なく使用できます。

（例）

OSユーザー名：UserD

JP1ユーザー名：userd

JP1権限レベルの設定

マネージャーホストのOSユーザー（UserM）がインポート，エクスポートの対象となるユニットの資源グループを操作できるように，適切な権限を与えます。

(b)　マネージャーホストでの設定

ユーザーマッピング

マネージャーホストに接続するJP1ユーザー（UserD）とマネージャーホストのOSユーザー（UserM）をマッピングします。

インポート，エクスポートのためのユーザーマッピングでは，JP1/AJS3 - Definition Assistantのホストから接続するためのユーザーマッピングとマネージャーホストでコマンドを実行するためのユーザーマッピングが必要です。

JP1/AJS3 - Definition Assistantのホストから接続するためのユーザーマッピングとして，接続元のサーバホストにHostD，JP1ユーザーにUserDを指定して，UserMにマッピングします。

マネージャーホストでコマンドを実行するためのマッピングとして，サーバホストにHostM，JP1ユーザーにUserDを指定して，UserMとマッピングします。

(2)　ユーザー認証機能を使用する場合

ここでは，次に示す運用をする場合の，JP1ユーザーのユーザー情報の設定方法について説明します。

JP1/AJS3 - Viewと同じJP1ユーザーの設定でJP1/AJS3 - Definition Assistantを使用する場合

JP1/AJS3 - Viewですでに使用しているJP1ユーザーの設定を変更しないで，JP1/AJS3 - Definition Assistantを使用する場合

(2)の説明では，例として次に示すユーザー名およびホスト名を使用します。

表3‒2　説明中で使用するユーザー名およびホスト名

JP1/AJS3 - Definition Assistant，およびJP1/AJS3 - Viewをインストールしたホスト

HostD

JP1/AJS3 - ManagerにアクセスするJP1ユーザー

jp1a

JP1/AJS3 - Managerをインストールしたホスト

HostM

HostMで実際にコマンドを実行するOSユーザー

UserM

ユーザー情報の設定の概要を次の図に示します。

図3‒3　ユーザー情報設定の概要（ユーザー認証機能を使用する場合）

認証サーバで，すでにJP1ユーザー（jp1a）が登録されていて，マネージャーホストでJP1ユーザー（jp1a）のユーザーマッピングの設定（jp1a:HostM:UserM）が済んでいる場合，ユーザー情報の設定は不要です。

なお，JP1/AJS3 - Definition Assistantをバージョンアップする場合に，バージョンアップ前にJP1/AJS3 - Definition Assistantで使用していたJP1ユーザーのユーザー情報の設定を変更しないで使用するときは，環境設定パラメーター「AJS-SET-SERVERHOST」に「N」を設定してください。

環境設定パラメーター「AJS-SET-SERVERHOST」を設定する場合のユーザーマッピングの設定方法を次の表に示します。

表3‒3　環境設定パラメーター「AJS-SET-SERVERHOST」を設定する場合のユーザーマッピングの設定方法

項番

AJS-SET-SERVERHOSTの値

プログラム

必要なユーザーマッピング

1

Y

JP1/AJS3 - Definition Assistant

jp1a:HostM:UserM

2

JP1/AJS3 - View

jp1a:HostM:UserM

3

N

JP1/AJS3 - Definition Assistant

jp1a:HostD:UserM

4

jp1a:HostM:UserM

5

JP1/AJS3 - View

jp1a:HostM:UserM

環境設定パラメーター「AJS-SET-SERVERHOST」の詳細については，「3.2.1 環境設定パラメーターの定義内容」を参照してください。

(3)　JP1ユーザーに必要な実行権限

JP1/AJS3 - Definition Assistantで使用するJP1ユーザーに必要な実行権限を次の表に示します。

なお，表中の実行権限は，操作対象のユニットの属性として指定されたJP1資源グループ名に対して，JP1/AJS3 - Definition Assistantで使用するJP1ユーザーが持つJP1権限レベルによって決まります。ただし，操作対象のユニットにJP1資源グループ名が指定されていない場合や，使用するJP1ユーザーにマッピングされているOSユーザーがAdministrators権限（Windowsの場合），またはスーパーユーザー権限（UNIXの場合）を持つ場合は，表中の実行権限が必要とは限りません。

表3‒4　JP1/AJS3 - Definition Assistantで使用するJP1ユーザーに必要な実行権限

機能

必要な実行権限※1

インポート

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Editor

エクスポート

一括定義機能

単独定義機能

変更機能※2

削除機能

注※1

記載されている実行権限の中のどれか一つの実行権限を持っていれば，各機能を実行できます。

注※2

次の項目を変更する場合，JP1ユーザーの実行権限にJP1_AJS_Admin権限またはユニットの所有者権限が必要です。

・ユニット共通属性情報の所有者とJP1資源グループ

・ジョブ共通属性情報の実行ユーザー種別

3.1.3　Excelのマクロの有効化（セキュリティレベルの確認）

JP1/AJS3 - Definition Assistantの機能は，Excelのマクロを使用しています。

次に示す(1)または(2)の方法でExcelのマクロを有効にしてください。

(1)　［コンテンツの有効化］で設定する

Excelでは，デフォルトで［セキュリティセンター］−［マクロの設定］に「警告を表示してすべてのマクロを無効にする」が設定されています。この状態で定義情報管理テンプレートを開くと，メッセージバーに「セキュリティの警告 マクロが無効にされました」というメッセージが表示されます。その際，［コンテンツの有効化］ボタンをクリックしてください。

補足事項

［セキュリティセンター］−［マクロの設定］で「すべてのマクロを有効にする（推奨しません。危険なコードが実行される可能性があります）」を設定することでも定義情報管理テンプレートのすべての機能を使用できるようになります。ただし，この方法は定義情報管理テンプレート以外のExcelファイルに対してもマクロが有効になるため注意してください。

また，「警告を表示せずにすべてのマクロを無効にする」または「デジタル署名されたマクロを除き，すべてのマクロを無効にする」を設定した場合は，定義情報管理テンプレートの一部の機能を使用できません。

(2)　［セキュリティセンター］−［信頼できる場所］で設定する

次に示す手順で，インポートまたはエクスポート操作時に使用する定義情報管理テンプレートのファイル格納フォルダを，［セキュリティセンター］−［信頼できる場所］に追加してから使用してください。

Excelを起動する。

［ファイル］タブを選択し，［オプション］をクリックする。

［Excelのオプション］ダイアログボックスが表示されます。

左側の領域で［セキュリティセンター］を選択し，右側の領域で［セキュリティ センターの設定］ボタンをクリックする。

［セキュリティセンター］ダイアログボックスが表示されます。

左側の領域で［信頼できる場所］を選択し，右側の領域で［新しい場所の追加］ボタンをクリックする。

［Microsoft Officeの信頼できる場所］ダイアログボックスが表示されます。

［パス］に，インポートまたはエクスポート用の定義情報管理テンプレートのファイル格納フォルダのパスを入力する。または［参照］ボタンをクリックし，インポートまたはエクスポート用の定義情報管理テンプレートのファイル格納フォルダを指定する。

［この場所のサブフォルダも信頼する］をチェックし，［OK］ボタンをクリックする。

［セキュリティセンター］ダイアログボックスの右側の領域の［信頼できる場所］で，手順5で指定したフォルダのパスが追加されていることを確認する。

インポートまたはエクスポート用の定義情報管理テンプレートのファイル格納フォルダが複数ある場合は，手順4〜手順6を繰り返し行ってください。

3.1.4　環境設定

ここでは，JP1/AJS3 - Definition Assistantの環境設定について説明します。JP1/AJS3 - Definition Assistantの環境設定は，下記の環境設定ファイルをエディターで編集して行います。

JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストール先フォルダ¥conf¥ajs2da.conf

環境設定ファイルには，環境設定パラメーターを「環境設定パラメーター=設定値」の形式で指定します。また，コメントを記入する場合は，行の先頭に「#」を記述します。

定義情報管理テンプレートを開いているときに環境設定ファイルを変更した場合は，次に定義情報管理テンプレートを開いたときに変更が有効になります。

重要

環境設定ファイルには，同じ環境設定パラメーターを複数指定しないでください。

環境設定ファイルで設定できる主な項目を次に示します。

実行環境全般に関する設定

接続するマネージャーホスト名，スケジューラーサービス名など

インポート・エクスポートに関する設定

インポート・エクスポートするユニット名，自動実行など

定義情報管理テンプレートのカスタマイズに関する設定

ボタンや定義情報の表示・非表示の切り替え，定義項目の入力制限の設定など

設定する環境設定パラメーターの詳細については，「3.2 環境設定パラメーター」を参照してください。

なお，WindowsのUAC機能を有効にしている場合は，「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下，または「システムドライブ¥Program Files」配下の環境設定ファイルを変更するには管理者権限が必要になるため，エディターを管理者権限で起動してから環境設定ファイルを編集してください。

3.1.5　SSLを利用した通信の設定

通信暗号化機能を有効にしたJP1/AJS3 - Definition Assistantは，通信暗号化機能を有効にしたJP1/AJS3 - Managerに接続できます。ここでは通信暗号化機能の設定について説明します。

(1)　SSL通信の設定手順

JP1/AJS3 - Definition Assistantで通信暗号化機能を有効化すると，通信暗号化機能を有効にしたJP1/AJS3 - Managerに接続できます。設定手順を次に示します。

接続先JP1/AJS3 - Managerのサーバ証明書を発行した認証局のルート証明書（PEM形式）を取得する。

取得したルート証明書を次のフォルダに格納する。

JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストールパス¥conf¥ssl¥rootcer

環境設定パラメーター「CACERTIFICATEFILE」の値に，格納したルート証明書のファイルパスをフルパスで指定する。

環境設定パラメーター「SSL-ENABLE」の値に「1」を設定する。

JP1/AJS3 - Definition Assistantを再起動する。

環境設定パラメーターの詳細については，「3.2 環境設定パラメーター」を参照してください。

注意事項

JP1/AJS3 - Definition Assistantの通信暗号化機能がサポートしている暗号化プロトコルは，TLSバージョン1.2とTLSバージョン1.3です。それ以外のプロトコルやバージョンはサポートしていません。

(2)　非暗号化通信ホスト設定ファイル

通信暗号化機能を有効にしたJP1/AJS3 - Definition Assistantが，通信暗号化機能が無効なJP1/AJS3 - Managerに接続する場合，非暗号化通信ホスト設定ファイルを作成します。作成手順を次に示します。

次のフォルダにある非暗号化通信ホスト設定ファイルのモデルファイルajsda_nosslhost.conf.modelを，同じフォルダにコピーする。

JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストールパス¥conf¥ssl

コピーしたファイル名をajsda_nosslhost.confに変更する。

ファイルajsda_nosslhost.confが非暗号化通信ホスト設定ファイルです。

非暗号化通信ホスト設定ファイルをテキストエディターで編集する。

非暗号化通信ホスト設定ファイルは，次の形式で作成します。

#△[NOT_ENCRYPTION_HOST_LIST]△#
SSLで通信しないJP1/AJS3 - Managerのホスト名またはIPアドレス
SSLで通信しないJP1/AJS3 - Managerのホスト名またはIPアドレス
：

（凡例）

△：半角スペース

非暗号化通信ホスト設定ファイルに指定したJP1/AJS3 - Managerには，平文で通信します。

非暗号化通信ホスト設定ファイルがない場合，通信暗号化機能を有効にしたJP1/AJS3 - Definition AssistantからJP1/AJS3 - Managerの通信は，すべて暗号化されます。

注意事項

JP1/AJS3 - Managerのホスト名は，大文字と小文字を区別しません。

JP1/AJS3 - ManagerのホストにはIPアドレスも指定できます。

指定したJP1/AJS3 - Managerのホスト名またはIPアドレスが正しいかチェックしません。

JP1/AJS3 - Managerのホスト名は，正規表現で指定できません。例えば，「aから始まるホスト名」の意味で「a*」のようには指定できません。

先頭の文字が「#」の行は，コメント行として扱います。

コメント行と空行を含み最大1,024行まで指定できます。

指定したJP1/AJS3 - Managerのホスト名またはIPアドレスに指定できるのは最大255バイトです。

JP1/AJS3 - Viewの非暗号化通信ホスト設定ファイルで指定できる特殊なホスト名「*」は指定できません。接続先のJP1/AJS3 - ManagerがすべてSSLで通信しない場合は，環境設定パラメーターでJP1/AJS3 - Definition Assistantの通信暗号化機能を無効にしてください。

3.1.6　接続先JP1/AJSのサービスの確認

JP1/AJS3 - Definition Assistantでインポート，エクスポートをする場合は，次に示すサービスが起動されていることを確認してください。

JP1/AJS3 - Managerの場合

接続先のJP1/AJS3 - ManagerのJP1/AJS3サービス

3.1.7　JP1/AJS3 - View起動のためのセットアップ

定義情報管理テンプレートからJP1/AJS3 - Viewを起動したり，JP1/AJS3 - Viewから定義情報管理テンプレートを開いたりする場合に必要となるセットアップについて説明します。

(1)　定義情報管理テンプレートからJP1/AJS3 - Viewを起動する場合

定義情報管理テンプレートからJP1/AJS3 - Viewを起動する場合，特別なセットアップは不要です。ただし，［ログイン］画面を表示させないで自動的にログインしたい場合は，次に示すセットアップが必要です。

JP1/AJS3 - Viewのログイン情報ファイルを作成する。

ログイン情報ファイルには，ログインするユーザーのユーザー名およびパスワードを次の形式で指定します。

username=ユーザー名
password=パスワード

ログイン情報ファイルは，下記のフォルダに格納します。

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ¥conf

ログイン情報ファイルに接続先ホスト名の指定は不要です。ログイン情報ファイルの名称や記述に関する規則については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス」のajsコマンドの項で，-aオプションに関する説明を参照してください。

ログイン情報ファイル名を環境設定ファイルに指定する。

環境設定ファイルのパラメーター「VIEW-LOGINFILE」にログイン情報ファイル名を指定してください。

(2)　JP1/AJS3 - Viewから定義情報管理テンプレートを開く場合

JP1/AJS3 - Viewから定義情報管理テンプレートを開きたい場合は，次のセットアップが必要です。

JP1/AJS3 - Viewの［オプション］−［ツールの設定］メニューで，JP1/AJS3 - Definition Assistantをツールとして登録する。

JP1/AJS3 - Viewから起動するツールを登録する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド」の［ツールの登録］ダイアログボックスの説明を参照してください。

ツールを登録する際の定義内容を次に示します。

登録名

50バイトまでの任意の名称

起動コマンド（ユーザー認証機能を使用しないとき）

wscript△(JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストール先フォルダ)¥bin¥ajsdastart.vbs△(HOST_NAME)△(SERVICE_NAME)△(UNIT_NAME)△(CHAR_CODE)

（凡例）△：半角スペース

起動コマンド（ユーザー認証機能を使用するとき）

wscript△(JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストール先フォルダ)¥bin¥ajsdastart.vbs△(HOST_NAME)△(SERVICE_NAME)△(UNIT_NAME)△(CHAR_CODE)△(USER_NAME)

（凡例）△：半角スペース

3.1.8　資料採取ツールのセットアップ

(1)　セットアップ手順

トラブルが発生したときにログ情報を採取するための資料採取ツールをセットアップします。JP1/AJS3 - Definition Assistantは，資料採取ツールを提供しています。

資料採取ツールには次の2種類があります。

jajs_log.bat

ログファイルなどの出力先をデフォルトから変更していない場合や，その他の情報を採取しない場合に使用します。

このツールはカスタマイズできません。

_04.bat

ログファイルなどの出力先をデフォルトから変更した場合や，その他の情報を採取したい場合に使用します。

このツールは，ログファイルなどの出力先や採取するその他の情報の格納先をカスタマイズして使用します。

資料採取ツール（_04.bat）は，JP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールしたあと，別のフォルダにコピーして使用してください。

資料採取ツール（_04.bat）のセットアップ手順を次に示します。

［エクスプローラ］などを使って，次に示す資料採取ツール（_04.bat）を任意のフォルダにコピーする。

JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストール先フォルダ¥tools¥_04.bat

コピーした資料採取ツールを編集して，ユーザー固有のファイル名で保存する。

資料採取ツールの編集には，エディターを使用してください。

資料採取ツールに記述されている標準値を次に示します。この標準値と異なる場合は，資料採取ツールの記述を変更してください。

@set DIR_BACKLOG=%TEMP%¥jp1ajs2¥backlog

ツールで採取した情報の退避先を指定します。

なお，トラブルが発生した場合にメモリーダンプまたはクラッシュダンプ（トラブル時のデバッグ情報を書き出したファイル）が必要となることがあります。

資料採取ツールではクラッシュダンプやメモリーダンプを自動取得できないため，これに相当する情報については，別途採取する必要があります。採取方法については，「6.3.1(3) ユーザーダンプを採取する」および「6.3.1(4) 問題レポートを採取する」を参照してください。

64ビット版のWindows上で資料を採取する場合の注意事項

64ビット版のWindowsを使用し，Windows on Windows 64環境下でJP1/AJSの資料採取ツールで資料採取する場合は，サンプルバッチファイル（_04.bat）を修正する必要があります。ただし，使用しているバージョンが09-10以降のサンプルバッチファイル（_04.bat）の場合には，次に示す修正操作は不要です。

サンプルバッチファイル（_04.bat）を修正する手順を，次に示します。

サンプルバッチファイルを任意のフォルダにコピーする。

テキストエディターを使用して，コピーしたバッチファイルを次のように編集し，任意のファイル名で保存する。

●修正前

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥

JP1BASE¥PathName

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥

JP1AJS2¥PathName

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥

JP1AJS2

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥

JP1AJS2V¥PathName

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥

JP1AJS2V

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥

JP1AJS2C¥PathName

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥

JP1AJS2C

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥

JP1AJS2CM¥PathName

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥

JP1AJS2¥PathName

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥

JP1AJS2WOA¥PathName

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥

JP1AJS2WOA

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥

JP1AJS2DA¥PathName

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥

JP1AJS2DA

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥

JP1AJS2CFM¥PathName

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥

JP1AJS2CFM

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥

JP1AJS2RP¥PathName

@set REG_NAME=HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Hitachi¥JP1

@set REG_NAME_BASE=HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Hitachi¥

JP1BASE

@set REG_NAME_MANAGER=HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Hitachi¥

JP1AJS2

@set REG_NAME_VIEW=HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Hitachi¥

JP1AJS2V

@set REG_NAME_CLIENT=HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Hitachi¥

JP1AJS2C

@set REG_NAME_AJS2CONSOLE=HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Hitachi¥

JP1AJS2CM

@set REG_NAME_WOA=HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Hitachi¥

JP1AJS2WOA

@set REG_NAME_DA=HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Hitachi¥

JP1AJS2DA

@set REG_NAME_CFM=HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Hitachi¥

JP1AJS2CFM

@set REG_NAME_REPLI=HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Hitachi¥

JP1AJS2RP

●修正後

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥

Wow6432Node¥HITACHI¥JP1BASE¥PathName

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥

Wow6432Node¥HITACHI¥JP1AJS2¥PathName

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥

Wow6432Node¥HITACHI¥JP1AJS2

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥

Wow6432Node¥HITACHI¥JP1AJS2V¥PathName

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥

Wow6432Node¥HITACHI¥JP1AJS2V

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥

Wow6432Node¥HITACHI¥JP1AJS2C¥PathName

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥

Wow6432Node¥HITACHI¥JP1AJS2C

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥

Wow6432Node¥HITACHI¥JP1AJS2CM¥PathName

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥

Wow6432Node¥HITACHI¥JP1AJS2¥PathName

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥

Wow6432Node¥HITACHI¥JP1AJS2WOA¥PathName

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥

Wow6432Node¥HITACHI¥JP1AJS2WOA

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥

Wow6432Node¥HITACHI¥JP1AJS2DA¥PathName

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥

Wow6432Node¥HITACHI¥JP1AJS2DA

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥

Wow6432Node¥HITACHI¥JP1AJS2CFM¥PathName

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥

Wow6432Node¥HITACHI¥JP1AJS2CFM

@regedit /e "%reg_temp%" HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥

Wow6432Node¥HITACHI¥JP1AJS2RP¥PathName

@set REG_NAME=HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥

Hitachi¥JP1

@set REG_NAME_BASE=HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥

Wow6432Node¥Hitachi¥JP1BASE

@set REG_NAME_MANAGER=HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥

Wow6432Node¥Hitachi¥JP1AJS2

@set REG_NAME_VIEW=HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥

Wow6432Node¥Hitachi¥JP1AJS2V

@set REG_NAME_CLIENT=HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥

Wow6432Node¥Hitachi¥JP1AJS2C

@set REG_NAME_AJS2CONSOLE=HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥

Wow6432Node¥Hitachi¥JP1AJS2CM

@set REG_NAME_WOA=HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥

Wow6432Node¥Hitachi¥JP1AJS2WOA

@set REG_NAME_DA=HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥

Wow6432Node¥Hitachi¥JP1AJS2DA

@set REG_NAME_CFM=HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥

Wow6432Node¥Hitachi¥JP1AJS2CFM

@set REG_NAME_REPLI=HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥

Wow6432Node¥Hitachi¥JP1AJS2RP

(2)　資料採取ツールの注意事項

JP1/AJS3 - Definition Assistant 09-00以降，またはJP1/AJS2 - Definition Assistant 07-10以降の資料採取ツールとJP1/AJS2 - Definition Assistant 07-10より前のバージョンの資料採取ツールでは，次の表に示す相違があります。

表3‒5　資料採取ツールの相違点

機能

JP1/AJS3 - Definition Assistant 09-00以降，またはJP1/AJS2 - Definition Assistant 07-10以降

JP1/AJS2 - Definition Assistant 07-10より前のバージョン

次の資料の採取

Windowsレジストリ情報

マシン構成情報

サービス起動されているPP一覧

採取する。

採取しない。

初期調査ファイルの分離

初期調査ファイルを専用ディレクトリに保存する。

初期調査に必要なファイルが分散して出力される。

JP1/AJS2 - Definition Assistant 07-10より前のバージョンの資料採取ツールをカスタマイズして，既存の情報以外の情報を取得していた場合，JP1/AJS2 - Definition Assistant 07-10より前のバージョンからJP1/AJS3 - Definition Assistant 09-00以降にバージョンアップしてもJP1/AJS3 - Definition Assistant 09-00以降の資料採取ツールには反映されません。

3.1.9　アンインストール

ここでは，JP1/AJS3 - Definition Assistantのアンインストールについて説明します。

なお，JP1/AJS3 - Definition Assistantをアンインストールすると環境設定ファイルおよび資料採取ツールも削除されるため，必要に応じてバックアップしてください。

アンインストールの手順を次に示します。

JP1/AJS3 - Definition Assistantがインストールされているホストに，Administrators権限でログインする。

定義情報管理テンプレートが開いている場合は閉じる。

Windowsの［コントロールパネル］で［プログラム］−［プログラムと機能］を選択する。

プログラムの一覧が表示されます。

プログラムの一覧からJP1/Automatic Job Management System 3 - Definition Assistantを選択し，［アンインストール］をクリックする。

［プログラムと機能］ダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。

［ユーザーアカウント制御］ダイアログボックスが表示されます。

［許可］を選択する。

JP1/AJS3 - Definition Assistantがアンインストールされます。

必要に応じて，JP1/AJS3 - Definition Assistantで作成したユーザーファイルと，JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストールフォルダを削除する。

3.2　環境設定パラメーター

この節では，環境設定ファイル（ajs2da.conf）に指定できる環境設定パラメーターについて説明します。

3.2.1　環境設定パラメーターの定義内容

環境設定パラメーターの一覧を次の表に示します。

表3‒6　環境設定パラメーター一覧

分類

定義内容

環境設定パラメーター

実行環境全般に関する設定

ユーザー認証レベル

USERCHECKLEVEL

JP1ユーザー名

AJS-USERNAME

ユーザーマッピングのときに使用するサーバホスト

AJS-SET-SERVERHOST

接続するマネージャーホスト名

MANAGER-HOST

スケジューラーサービス名

AJS2-SERVICE

実行結果ファイル格納フォルダ名

BACKUP-FOLDER

インポート用一時ファイル格納フォルダ名

TMP-INPUT-FOLDER

エクスポート用一時ファイル格納フォルダ名

TMP-OUTPUT-FOLDER

エラー情報ファイル格納フォルダ名

TMP-ERRLOG-FOLDER

ホスト名の名前解決でIPv6アドレスを優先にするかどうかの指定

PREFERIPV6ADDRESSES

ダイアログボックスのユーザー名を活性にするかどうかを指定

DIALOG-AJS-USERNAME-ABLE

ダイアログボックスのホスト名を活性にするかどうかを指定

DIALOG-MANAGER-HOST-ABLE

ダイアログボックスのサービス名を活性にするかどうかを指定

DIALOG-AJS2-SERVICE-ABLE

ダイアログボックスの文字コード種別を活性にするかどうかを指定

DIALOG-MANAGER-CHARCODE-ABLE

ダイアログボックスのユニット名を活性にするかどうかを指定

DIALOG-UNIT-NAME-ABLE

通信暗号化機能を使用するかどうかを指定

SSL-ENABLE

ルート証明書ファイル名

CACERTIFICATEFILE

使用するSSL/TLSのバージョンを指定

SSLPROTOCOL

ユーザー認証機能の使用時に，JP1ユーザーのユーザーマッピングで使用するサーバホスト名をクライアントマシンでの逆引きで解決するかどうかを指定

SERVERHOST-USE-REVERSELOOKUP

JP1/AJS3 - Definition Assistantを使用したあとのExcelの参照形式を指定

FINISHING-REFERENCESTYLE

制限値に関する設定

xls形式ファイルでインポートできるユニット数の上限値

MAX-IMPORT-UNIT

xls形式ファイルでエクスポートできるユニット数の上限値

MAX-EXPORT-UNIT

xlsm形式ファイルでインポートできるユニット数の上限値

XLSM-MAX-IMPORT-UNIT

xlsm形式ファイルでエクスポートできるユニット数の上限値

XLSM-MAX-EXPORT-UNIT

実行結果ファイル数の上限値

MAX-BACKUP-FILENUM

エラー情報ファイル数の上限値

MAX-ERRLOG-FILENUM

JP1/AJS3のスケジュール制限

SCHEDULELIMIT

インポート機能に関する設定

インポートユニット完全名

IMPORT-UNIT-NAME

インポートの自動実行

AUTO-IMPORT

インポート時に接続するマネージャーホスト名

IMPORT-MANAGER-HOST

インポート時に接続するスケジューラーサービス名

IMPORT-AJS2-SERVICE

インポート時にユニット共通定義情報部の［先行］の出力順序をユニット名の文字コードの昇順で出力するかどうかを指定

IMPORT-PD-SORTUNITINF

インポート実行時にインポート対象のユニット数の事前チェックを実行するかどうかを指定

IMPORT-UNIT-NUM-CHECK

定義情報のインポートで，定義列の値をセルに出力するときにメモリーを使用するかどうかを指定

IMPORT-USEMEMORY

定義情報のインポートで，内部で実行しているコマンドの実行回数を削減して処理時間を改善する機能を使用するかどうかを指定

IMPORT-TIME-IMPROVE

定義情報のインポートで，カレンダー情報（日単位の運用日，休業日）の定義日数が制限値を超えている場合に，日付の新しい方をセル上に表示するかどうかを指定

IMPORT-OPCL-LATEST

エクスポート機能に関する設定

エクスポート先ユニット完全名

EXPORT-UNIT-NAME

エクスポートの自動実行

AUTO-EXPORT

エクスポート時に接続するマネージャーホスト名

EXPORT-MANAGER-HOST

エクスポート時に接続するスケジューラーサービス名

EXPORT-AJS2-SERVICE

メモリー読み込みレベル

BATCHEXPORT-USEMEMORY

エクスポート時のエラーチェックでチェックする項目を指定

EXPORT-CHECK-ITEMS

エラーチェック機能に関する設定

チェック対象とする必須指定項目

CHECK-ITEM

定義情報管理テンプレートのエラーチェック機能でチェックする項目を指定

ERROR-CHECK-ITEMS

JP1/AJS3 - View起動機能に関する設定

JP1/AJS3 - Viewのログイン情報ファイル名

VIEW-LOGINFILE

JP1/AJS - Viewから定義情報管理テンプレートを起動した場合にダイアログボックスのユーザー名を活性にするかどうかを指定

VIEW-DIALOG-AJS-USERNAME-ABLE

表示カスタマイズに関する設定

実行状況の出力

SCREEN-UPDATE

非表示にする操作ボタン

BUTTON-HIDDEN

自動処理の正常ダイアログボックスの出力抑止

AUTO-DIALOG-HIDDEN

定義項目列の非表示設定

COLUMN-HIDDEN

共通定義情報部の表示

TYPE-COMMON-DEF

共通属性情報部の表示

TYPE-COMMON-ATR

マネージャーユニット定義情報部の表示

TYPE-MANAGER-UNIT

ジョブグループ定義情報部の表示

TYPE-JOBGROUP

カレンダー定義情報部の表示

TYPE-CALENDAR

ジョブネット定義情報部の表示

TYPE-JOBNET

ジョブネットコネクタ定義情報部の表示

TYPE-NETCONNECT

起動条件定義情報部の表示

TYPE-CONDITION

スケジュール定義情報部の表示

TYPE-SCHEDULE

標準ジョブ定義情報部の表示

TYPE-STANDARD-JOB

判定ジョブ定義情報部の表示

TYPE-JUDGMENT-JOB

イベントジョブ定義情報部の表示

TYPE-EVENT-JOB

アクションジョブ定義情報部の表示

TYPE-ACTION-JOB

ジョブ共通属性情報部の表示

TYPE-JOB-COMMON

待ち合わせ条件定義情報部の表示

TYPE-PREWAITCONDITION

ツールユニット定義情報部の表示

TYPE-TOOL-UNIT

フレキシブルジョブ定義情報部の表示

TYPE-FLEXIBLE-JOB

HTTP接続ジョブ定義情報部の表示

TYPE-HTTP-CONNECTION-JOB

その他の定義情報部の表示

TYPE-OTHERS

カスタムジョブ定義情報部の表示

CUSTOM-JOB

最終更新日時情報部の表示

TYPE-LASTUPDATE

実行後のメッセージセル表示

CURSOR-MOVE-MSGCELL

入力制限に関する設定

実行エージェントの入力候補

SELECT-EXECHOST

所有者の入力候補

SELECT-OWNER

JP1資源グループ名の入力候補

SELECT-JP1GROUP

実行ユーザー名の入力候補

SELECT-EXECUSER

ジョブグループ名の入力候補

SELECT-JOBNETCALENDAR

環境変数ファイル名の入力候補

SELECT-ENVFILE

実行優先順位の入力候補

SELECT-NICE

ユニット名長の上限値

LIMIT-UNITNAME

コメント長の上限値

LIMIT-COMMENT

保存世代数の上限値

LIMIT-SAVEGEN

異常終了しきい値の上限値

LIMIT-ABCODE

警告終了しきい値の上限値

LIMIT-WACODE

ツールユニット定義情報部の引き継ぎ情報の使用方法

USESET-PASSINGINFO

JP1/AJS3 - Definition Assistantでユニット名に使用できない文字の範囲を指定

RESTRICT-CHAR-RANGE

言語種別に関する設定

接続先JP1/AJS3 - Managerの文字コード

MANAGER-CHARCODE

コマンドのリモート実行に関する設定

コマンドのリモート実行時のリトライ間隔

RETRYINTERVAL

コマンドのリモート実行時のリトライ回数

RETRYCOUNT

(1)　実行環境全般に関する設定

USERCHECKLEVEL=ユーザー認証レベル

JP1ユーザー名とパスワードのユーザー認証レベルを10進数で指定します。

指定できる値は0〜2です。

0

［ユニット定義のインポート］ダイアログボックスおよび［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックスにユーザー認証用の入力項目（ユーザー名とパスワード）を表示しません。

1

［ユニット定義のインポート］ダイアログボックスおよび［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックスにユーザー認証用の入力項目（ユーザー名とパスワード）を表示します。

JP1/AJS3 - Viewから定義情報管理テンプレートを起動したときには，JP1/AJS3 - ViewのJP1ユーザーを引き継いで定義情報管理テンプレートが起動されます。

2

［ユニット定義のインポート］ダイアログボックスおよび［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックスにユーザー認証用の入力項目（ユーザー名とパスワード）を表示します。

JP1/AJS3 - Viewから定義情報管理テンプレートを起動したときには，必ず［ユニット定義のインポート］ダイアログボックスが表示され，JP1ユーザー名とパスワードを入力する必要があります。

デフォルトは「0」です。

なお，定義情報管理テンプレートの自動インポートまたは自動エクスポート時は，このパラメーターの値は無効になります。

AJS-USERNAME=JP1ユーザー名

定義情報のインポート，エクスポートを実行するJP1ユーザー名を31バイト以内で指定します。

USERCHECKLEVEL=0以外を指定して，このパラメーターを指定した場合，このパラメーターに指定したJP1ユーザー名が［ユニット定義のインポート］ダイアログボックスおよび［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックスの［ユーザー名］に表示されます。ただし，JP1/AJS3 - Viewから定義情報管理テンプレートを起動したときには，このパラメーターに指定したJP1ユーザー名ではなく，JP1/AJS3 - Viewから引き継いだJP1ユーザー名が表示されます。

このパラメーターを省略した場合，［ユニット定義のインポート］ダイアログボックスおよび［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックスの［ユーザー名］は空白で表示されます。

AJS-SET-SERVERHOST={Y|N}

ユーザーマッピングのときに使用するサーバホスト名をマネージャーホスト名にするかどうかを指定します。

Y

サーバホスト名にマネージャーホスト名を使用します。JP1/AJS3 - Viewと同じ認証方式にする場合に指定してください。

N

サーバホスト名に自ホスト名（JP1/AJS3 - Definition Assistantがインストールされているホスト名）を使用します。

デフォルトは「Y」です。

このパラメーターはUSERCHECKLEVEL=0以外を指定した場合だけ有効になります。

また，このパラメーターは「SERVERHOST-USE-REVERSELOOKUP」に「N」を指定した場合は，無効になります。

MANAGER-HOST=マネージャーホスト名

接続するマネージャーホストの名称を255バイト以内で指定します。IPアドレスでも指定できます。

デフォルトでは，マネージャーホスト名は指定されていません。

AJS2-SERVICE=スケジューラーサービス名

インポート，エクスポートの対象となるユニットがあるJP1/AJS3 - Managerのスケジューラーサービス名を30バイト以内で指定します。

デフォルトは「AJSROOT1」です。

BACKUP-FOLDER=実行結果ファイル格納フォルダ名

定義情報のインポート，またはエクスポートの実行結果ファイルを保存するフォルダ名を184バイト以内で指定します。

デフォルトは次のとおりです。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥backup

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

デフォルト以外のフォルダを指定する場合は，そのフォルダを作成しておく必要があります。

TMP-INPUT-FOLDER=インポート用一時ファイル格納フォルダ名

インポート実行時の一時ファイルを格納するフォルダ名を223バイト以内で指定します。この一時ファイルは，定義情報のインポート実行時にマネージャーホストから抽出された定義情報を格納したテキストファイルで，表示情報を編集するために使用されます。

デフォルトは次のとおりです。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥tmp¥input

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

デフォルト以外のフォルダを指定する場合は，そのフォルダを作成しておく必要があります。

TMP-OUTPUT-FOLDER=エクスポート用一時ファイル格納フォルダ名

エクスポート実行時の一時ファイルを格納するフォルダ名を223バイト以内で指定します。このフォルダには，定義情報のエクスポートを実行したときに作成されるユニット定義ファイルなどが格納されます。

デフォルトは次のとおりです。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥tmp¥output

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

デフォルト以外のフォルダを指定する場合は，そのフォルダを作成しておく必要があります。

TMP-ERRLOG-FOLDER=エラー情報ファイル格納フォルダ名

エラー情報ファイルを格納するフォルダ名を220バイト以内で指定します。

デフォルトは次のとおりです。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥tmp¥errlog

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

デフォルト以外のフォルダを指定する場合は，そのフォルダを作成しておく必要があります。

PREFERIPV6ADDRESSES={FALSE|TRUE}

定義情報のインポート，エクスポート実行時にホスト名の名前解決でIPv6アドレスを優先するかどうかを指定します。

FALSE

名前解決時にIPv4アドレスを優先します。

この値を指定しても名前解決時にIPv6アドレスしか取得できない場合は，IPv6アドレスを使用します。

TRUE

名前解決時にIPv6アドレスを優先します。

この値を指定しても名前解決時にIPv4アドレスしか取得できない場合は，IPv4アドレスを使用します。

デフォルトは「FALSE」です。

DIALOG-AJS-USERNAME-ABLE={Y|N}

［ユニット定義のインポート］ダイアログボックスおよび［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックスのユーザー名を活性にするかどうかを指定します。

Y

ユーザー名を活性にします。

N

ユーザー名を不活性にします。

デフォルトは「Y」です。

DIALOG-MANAGER-HOST-ABLE={Y|N}

［ユニット定義のインポート］ダイアログボックスおよび［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックスのホスト名を活性にするかどうかを指定します。

Y

ホスト名を活性にします。

N

ホスト名を不活性にします。

デフォルトは「Y」です。

DIALOG-AJS2-SERVICE-ABLE={Y|N}

［ユニット定義のインポート］ダイアログボックスおよび［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックスのサービス名を活性にするかどうかを指定します。

Y

サービス名を活性にします。

N

サービス名を不活性にします。

デフォルトは「Y」です。

DIALOG-MANAGER-CHARCODE-ABLE={Y|N}

［ユニット定義のインポート］ダイアログボックスおよび［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックスの文字コード種別を活性にするかどうかを指定します。

Y

文字コード種別を活性にします。

N

文字コード種別を不活性にします。

デフォルトは「Y」です。

DIALOG-UNIT-NAME-ABLE={Y|N}

［ユニット定義のインポート］ダイアログボックスおよび［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックスのユニット名を活性にするかどうかを指定します。

Y

ユニット名を活性にします。

N

ユニット名を不活性にします。

デフォルトは「Y」です。

SSL-ENABLE={1|0}

通信暗号化機能を使用するかどうかを指定します。

1

通信暗号化機能を使用します。この値を指定した場合は，パラメーター「CACERTIFICATEFILE」に値を指定してください。

0

通信暗号化機能を使用しません。

デフォルトは「0」です。

CACERTIFICATEFILE=ルート証明書のファイルパス

通信暗号化機能を使用する場合に，ルート証明書のファイルパスを255バイト以内で指定します。パラメーター「SSL-ENABLE」に「1」を指定した場合は，このパラメーターを必ず指定してください。

デフォルトでは，ルート証明書のファイルパスは指定されていません。

なお，指定するルート証明書のファイルパスは「"」で囲まないでください（ファイルパスに空白を含む場合も同様です）。例えば，ルート証明書のファイルパスに「c:¥Program files (x86)¥...」を指定する場合，「CACERTIFICATEFILE=c:¥Program files (x86)¥...」と指定します。

SERVERHOST-USE-REVERSELOOKUP={Y|N}

ユーザー認証機能を使用する場合に，JP1ユーザーのユーザーマッピングで使用するサーバホスト名をクライアントマシンでの逆引き（IPアドレスからホスト名への変換）で解決するかどうかを指定します。

Y

サーバホスト名をクライアントマシンでの逆引きで解決します。

マネージャーマシンの逆引き（IPアドレスからホスト名への変換）ができるようにDNSサーバの逆引きの設定，またはhostsファイルの設定が必要です。

N

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが11-50以降の場合に，サーバホスト名をクライアントマシンでの逆引きで解決せず，マネージャーマシンで解決します。

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが11-50より前の場合は，

サーバホスト名をクライアントマシンでの逆引きで解決します。

デフォルトは「Y」です。

このパラメーターはUSERCHECKLEVEL=0以外を指定した場合だけ有効になります。

FINISHING-REFERENCESTYLE={IV|A1|R1C1}

JP1/AJS3 - Definition Assistantを使用したあとのExcelの参照形式を指定します。

IV

JP1/AJS3 - Definition Assistantを使用する前のExcelの参照形式にする場合に指定します。

A1

A1形式にする場合に指定します。

R1C1

R1C1形式にする場合に指定します。

デフォルトは「IV」です。

このパラメーターを設定した場合，すべての定義情報管理テンプレートを閉じたときに，指定した値がExcelの参照形式に設定されます。

ただし，定義情報管理テンプレートを別のExcelプロセスで起動している場合※は，Excelの仕様に従ってExcelの参照形式が設定されるため，このパラメーターの設定が有効にならないことがあります。

注※

Excelのバージョンによって異なりますが，Excelファイルを別のExcelプロセスで起動する方法として，/xオプションを指定する方法があります。Excelファイルを別のExcelプロセスで起動する方法については，Microsoft社にご確認ください。

通常，複数のExcelファイルを開くと，Excel 2016以降の場合は同一プロセス（同一インスタンス）で開きます。

SSLPROTOCOL=SSL（TLS）のバージョン

使用するSSL/TLSのバージョンを指定します。次の値でバージョンを指定できます。複数指定する場合は，コンマ「，」で区切って指定します。

TLSv1.2

通信暗号化機能でTLSv1.2を使用して通信します。

TLSv1.3

通信暗号化機能でTLSv1.3を使用して通信します。

デフォルトは，「TLSv1.2」です。

なお，このパラメーターはSSL-ENABLEに1を指定した場合に有効になります。

複数指定した場合，指定した値の最も古いバージョンから最も新しいバージョンまでの範囲のプロトコルが有効となります。指定範囲内のプロトコルと接続先のJP1/AJS3 - Managerが対応しているプロトコルの間で最も新しいバージョンのプロトコルを使用して通信します。

(2)　制限値に関する設定

MAX-IMPORT-UNIT=インポートできるユニット数の上限値

定義情報のインポート実行時にxls形式の定義情報管理テンプレート上に表示するユニット数（行数）の上限値を10進数で指定します。

指定できる値は，1〜65,000です。

デフォルトは「5,000」です。

MAX-EXPORT-UNIT=エクスポートできるユニット数の上限値

定義情報のエクスポート実行時にxls形式ファイルで同時に操作するユニット数（行数）の上限値を10進数で指定します。

指定できる値は，1〜65,000です。

デフォルトは「5,000」です。

XLSM-MAX-IMPORT-UNIT=インポートできるユニット数の上限値

定義情報のインポート実行時にxlsm形式の定義情報管理テンプレート上に表示するユニット数（行数）の上限値を10進数で指定します。

指定できる値は，1〜1,048,556です。

デフォルトは「130,000」です。

XLSM-MAX-EXPORT-UNIT=エクスポートできるユニット数の上限値

定義情報のエクスポート実行時にxlsm形式ファイルで同時に操作するユニット数（行数）の上限値を10進数で指定します。

指定できる値は，1〜1,048,556です。

デフォルトは「130,000」です。

MAX-BACKUP-FILENUM=実行結果ファイル数の上限値

パラメーター「BACKUP-FOLDER」に指定した実行結果ファイル格納フォルダに格納する実行結果ファイル数の上限値を10進数で指定します。

指定できる値は，1〜1,000です。

デフォルトは「100」です。

上限値はxls形式ファイルとxlsm形式ファイルの合計値です。

実行結果ファイル数が上限値に達した状態では，インポート，およびエクスポートの操作ができません。この場合は，実行結果ファイルを別のフォルダに移動するか，削除してください。

MAX-ERRLOG-FILENUM=エラー情報ファイル数の上限値

パラメーター「TMP-ERRLOG-FOLDER」に指定したエラー情報ファイル格納フォルダに格納するエラー情報ファイル数の上限値を10進数で指定します。

指定できる値は，1〜1,000です。

デフォルトは，「100」です。

エラー情報ファイル数が上限値に達している場合，フォルダ内にあるエラー情報ファイルの中で最も古いものを削除してから，エラー情報ファイルを保存します。

すでに存在するエラー情報ファイルの数よりも小さい値を指定した場合，上限値を超えた分のエラー情報ファイルは削除されません。この値を指定する場合は，すでに存在するエラー情報ファイルの数よりも大きい値を指定するか，またはエラー情報ファイルを削除してください。

SCHEDULELIMIT=JP1/AJS3のスケジュール制限

JP1/AJS3のスケジュール制限を10進数で指定します。

指定できる値は，2036〜2099です。

デフォルトは，「2099」です。

JP1/AJS3 - Definition Assistantを新規にインストールしたときは，初期値「2043」が設定されます。

このパラメーターは，次の定義項目で指定する西暦年の上限値となります。

運用日および休業日

「:D」オプションの指定時に，チェック項目「変更対象のカレンダー定義情報部で，オプションが正しく指定されているか。」に対して，このパラメーターの指定値でチェックを行います。

有効範囲

セルへの値の入力時に，指定値でチェックを行います。また，チェック項目「「有効範囲」がスケジュール制限に則して指定されているか。」に対して，このパラメーターの指定値でチェックを行います。

このパラメーターの注意事項については，「1.7.1 環境に関する注意事項」および「1.7.5 インストールに関する注意事項」を参照してください。

(3)　インポート機能に関する設定

IMPORT-UNIT-NAME={N|インポートユニット完全名}

定義情報をインポートする場合のインポート対象ユニット完全名を930バイト以内で指定します。最下層のユニット名には，ワイルドカード（「*」や「?」）を使えます。上位ユニット完全名にはワイルドカード（「*」や「?」）は使用できません。このパラメーターを指定しておくと，［IMPORT］ボタンをクリックしたときにダイアログボックスにユニット名を入力する必要がないため，毎回同じユニット名を指定する場合に便利です。

インポートユニット完全名を指定しない場合は，「N」を指定します。

デフォルトは「N」です。

パラメーター「RESTRICT-CHAR-RANGE」に「CP」を指定した場合は，次のことに注意してください。

インポートユニット完全名に次の文字を指定するときは，「¥」でキャストする必要があります。

" & ' * < > ? [ ¥ ] ^ ` { | } ~

なお，「*」や「?」をワイルドカードとして使用するときは，キャストする必要はありません。

AUTO-IMPORT={Y|N}

定義情報のインポートを自動的に実行するかどうかを指定します。

Y

定義情報管理テンプレート（マスターファイル）の起動と同時に自動的に定義情報をインポートします。「Y」を指定する場合は，インポート対象ユニットの完全名をパラメーター「IMPORT-UNIT-NAME」に指定する必要があります。インポートユニット完全名を指定していない場合は自動実行されません。

このパラメーターは，AUTO-EXPORT=Yと同時には指定できません。

N

定義情報管理テンプレートを起動したときに定義情報を自動インポートしません。

デフォルトは「N」です。

このパラメーターに「Y」が指定されている場合にJP1/AJS3 - Viewから定義情報管理テンプレートを開いたときは，自動インポートが行われ，自動インポートの終了後，定義情報管理テンプレートが閉じられます。

IMPORT-MANAGER-HOST=マネージャーホスト名

定義情報をインポートする場合に接続するマネージャーホストの名称を255バイト以内で指定します。IPアドレスでも指定できます。

デフォルトでは，マネージャーホスト名は指定されていません。

IMPORT-AJS2-SERVICE=スケジューラーサービス名

インポート対象となるユニットがあるJP1/AJS3 - Managerのスケジューラーサービス名を30バイト以内で指定します。

デフォルトでは，スケジューラーサービス名は指定されていません。

IMPORT-PD-SORTUNITINF={Y|N}

定義情報をインポートする場合に，ユニット共通定義情報部の［先行］の出力順序を，ユニット名の文字コード昇順で出力するかどうかを指定します。

Y

［先行］の出力順序をユニット名の文字コード昇順で出力します。

N

［先行］の出力順序をユニットの作成順で出力します。

接続先のJP1/AJS3が10-50以降のバージョンの場合は，環境設定パラメーター「AJSPRINTSORTUNITINF」の設定値に従ってユニット名を出力します。

デフォルトは「N」です。

なお，接続先のJP1/AJS3が10-50より前のバージョンの場合は，このパラメーターの値に「Y」を指定しないでください。

IMPORT-UNIT-NUM-CHECK={Y|N}

定義情報のインポート実行時に，インポート対象のユニット数の事前チェックを実行するかどうかを指定します。

事前チェックでは，インポート対象のユニット数がパラメーター「MAX-IMPORT-UNIT」※または「XLSM-MAX-IMPORT-UNIT」※の値を超えていないかチェックします。超えていた場合はエラーメッセージを出力して処理を中止します。

注※

　・xls形式の定義情報管理テンプレートの場合：MAX-IMPORT-UNIT

　・xlsm形式の定義情報管理テンプレートの場合：XLSM-MAX-IMPORT-UNIT

Y

事前チェックを実行します。

N

事前チェックを実行しません。

デフォルトは「N」です。

IMPORT-USEMEMORY=メモリー使用レベル

定義情報のインポート実行時に，定義列の値をセルに出力するときにメモリーを使用するかどうかを10進数で指定します。

0

メモリーを使用しません。

1

メモリーを使用します。

メモリー使用量と実行結果ファイルのサイズが増加しますが，処理時間の短縮が見込めます。

デフォルトは「0」です。

この環境設定パラメーターの値を変更する場合は，マシンの搭載メモリーとドキュメントのメモリー所要量の見積もり式をもとに値を設定してください。

IMPORT-TIME-IMPROVE={Y|N}

定義情報のインポートで，内部で実行しているコマンドの実行回数を削減して処理時間を改善する機能を使用するかどうかを指定します。

Y

機能を使用します。

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00以降の場合にコマンドの実行回数を削減します。

メモリー使用量が増加しますが，処理時間の短縮が見込めます。

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00より前の場合は，コマンドの実行回数は削減しないので，処理時間の短縮が見込めません。

N

機能を使用しません。

デフォルトは「Y」です。

この環境設定パラメーターはインポート処理時間およびメモリー所要量に影響するため，値を変更する場合は，インポート処理時間およびメモリー所要量の見積もり式を参照してください。

IMPORT-OPCL-LATEST={Y|N}

定義情報のインポートで，カレンダー情報（日単位の運用日，休業日）の定義日数が制限値を超えている場合に，日付の新しい方をセル上に表示するかどうかを指定します。

Y

日付の新しい方を表示します。

N

日付の古い方を表示します。

デフォルトは「Y」です。

(4)　エクスポート機能に関する設定

EXPORT-UNIT-NAME={N|エクスポート先ユニット完全名}

定義情報をエクスポート（一括定義）する場合のエクスポート先ユニット完全名を930バイト以内で指定します。ワイルドカード（「*」や「?」）は使用できません。このパラメーターを指定しておくと，［EXPORT］ボタンをクリックしたときにダイアログボックスにエクスポート先ユニット名を入力する必要がないため，毎回同じユニット名を指定する場合に便利です。

エクスポート先ユニット完全名を指定しない場合は，「N」を指定します。

デフォルトは「N」です。

パラメーター「RESTRICT-CHAR-RANGE」に「CP」を指定した場合は，次のことに注意してください。

エクスポート先ユニット完全名に次の文字を指定するときは，「¥」でキャストする必要があります。

" & ' * < > ? [ ¥ ] ^ ` { | } ~

なお，「*」や「?」をワイルドカードとして使用するときは，キャストする必要はありません。

AUTO-EXPORT={Y|N}

定義情報のエクスポートを自動的に実行するかどうかを指定します。

Y

定義情報管理テンプレートの起動と同時に自動的に定義情報をエクスポートします。「Y」を指定する場合は，エクスポート先ユニットの完全名をパラメーター「EXPORT-UNIT-NAME」に指定する必要があります。エクスポート先ユニット完全名を指定していない場合は自動実行されません。

このパラメーターは，AUTO-IMPORT=Yと同時には指定できません。

N

定義情報管理テンプレートの起動時に定義情報を自動エクスポートしません。

デフォルトは「N」です。

なお，このパラメーターに「Y」を指定していると，実行結果ファイルを参照しようとしたときにもエクスポートが実行されてしまいます。内容の確認や編集のためにファイルを開く場合は，このパラメーターを必ず「N」に戻してください。

また，JP1/AJS3 - Viewから定義情報管理テンプレートを開いたときは，このパラメーターに「Y」が指定されているとエクスポートの自動実行が優先され，エラーになるため指定しないでください。

EXPORT-MANAGER-HOST=マネージャーホスト名

定義情報をエクスポートする場合に接続するマネージャーホストの名称を255バイト以内で指定します。IPアドレスでも指定できます。

デフォルトでは，マネージャーホスト名は指定されていません。

EXPORT-AJS2-SERVICE=スケジューラーサービス名

エクスポート対象となるユニットがあるJP1/AJS3 - Managerのスケジューラーサービス名を30バイト以内で指定します。

デフォルトでは，スケジューラーサービス名は指定されていません。

BATCHEXPORT-USEMEMORY=メモリー読み込みレベル

定義情報をエクスポート（一括定義）する場合に，定義列の値をメモリー読み込みさせるレベルを10進数で指定します。

0

定義列の値をメモリー読み込みしません。

1

「区分」，ユニット定義情報部の「ユニット名」，ユニット定義情報部の「上位ユニット名」の値をメモリー読み込みして，エクスポート（一括定義）を処理します。

メモリー使用量が増加しますが，処理時間の短縮が見込めます。

デフォルトは，xls形式ファイルが「0」，xlsm形式ファイルが「1」です。

この環境設定パラメーターを使用する場合は，マシンの搭載メモリーとドキュメントのメモリー所要量の見積もり式をもとに値を設定してください。メモリー所要量の見積もりについては，「付録C.2(1) メモリー所要量を見積もる」を参照してください。

EXPORT-CHECK-ITEMS={N|BASE|ALL|チェック項目のキーワード}

エクスポート時のエラーチェックでチェックする項目を，キーワードで指定します。チェック項目のキーワードについては，「3.2.3 チェック項目のキーワード一覧」を参照してください。複数の項目をチェック対象にする場合は，キーワードをコロン「:」で区切って指定します。

すべての項目をチェックしない場合は，「N」を指定します。

次のチェック項目でチェックする場合は，「BASE」を指定します。

ユニット種別が指定されているか。

ユニット種別に対して「種別」の指定値（通常・リカバリー）は正しいか。

「ユニット名」「上位ユニット完全名」に不正な文字が指定されていないか。

R/3ジョブ定義情報の指定項目が正しく設定されているか。

一括対象のユニット定義情報の階層が正しく定義されているか。

変更対象のカレンダー定義情報部で，オプションが正しく指定されているか。

HTTP接続ジョブの定義情報が正しく設定されているか。

すべての項目をチェックする場合は，「ALL」を指定します。

デフォルトは「BASE」です。

(5)　エラーチェック機能に関する設定

CHECK-ITEM={N|定義項目キーワード}

必須の入力項目を決めておき，定義情報管理テンプレート上に作成した定義情報に必須の入力項目が入力されているかどうかをチェックしたい場合，必須の入力項目の定義項目キーワードを指定します。定義項目キーワードについては，「3.2.2 定義項目の指定キーワード一覧」を参照してください。複数の項目をチェック対象にする場合は，定義項目キーワードをコロン「:」で区切って指定します。チェックしない場合は，「N」を指定します。

なお，チェックの対象になるのは，その項目を指定できるユニット種別に対してだけです。ユニット種別に対してもともと指定できない項目についてはチェック対象になりません。

デフォルトは「N」です。

ERROR-CHECK-ITEMS={N|ALL|チェック項目のキーワード}

定義情報管理テンプレートのエラーチェック機能でチェックする項目を，キーワードで指定します。チェック項目のキーワードについては，「3.2.3 チェック項目のキーワード一覧」を参照してください。複数の項目をチェック対象にする場合は，キーワードをコロン「:」で区切って指定します。

すべての項目をチェックしない場合は，「N」を指定します。

すべての項目をチェックする場合は，「ALL」を指定します。

デフォルトは「ALL」です。

(6)　JP1/AJS3 - View起動機能に関する設定

VIEW-LOGINFILE=JP1/AJS3 - Viewのログイン情報ファイル名

JP1/AJS3 - Definition AssistantからJP1/AJS3 - Viewを起動する際に［ログイン］画面を表示させたくない場合は，このパラメーターにJP1/AJS3 - Viewのログイン情報ファイル名を指定します。JP1/AJS3 - Viewのログイン情報ファイル名は，255バイト以内で指定します。ログイン情報ファイルには，ログインするユーザー名とパスワードを定義します。ログイン情報ファイルの記述方法については，「3.1.7(1) 定義情報管理テンプレートからJP1/AJS3 - Viewを起動する場合」を参照してください。

このパラメーターを省略した場合は，JP1/AJS3 - Viewを起動しようとしたときに［ログイン］画面が表示されます。

次の場合は，JP1/AJS3 - Definition AssistantからJP1/AJS3 - Viewを起動できません。

「JP1/AJS3 - Viewのログイン情報ファイル名」に指定したファイルがない。

同一マシン上にJP1/AJS3 - Viewがインストールされていない。

VIEW-DIALOG-AJS-USERNAME-ABLE={Y|N}

JP1/AJS - Viewから定義情報管理テンプレートを起動した場合に［ユニット定義のインポート］ダイアログボックスのユーザー名を活性にするかどうかを指定します。

Y

ユーザー名を活性にします。

N

ユーザー名を不活性にします。

デフォルトは「Y」です。

なお，本パラメーターはUSERCHECKLEVELのユーザー認証レベルに2を指定した場合に有効になります。

(7)　表示カスタマイズに関する設定

SCREEN-UPDATE={Y|N}

定義情報管理テンプレートでインポート，またはエクスポートを実行したときに処理状況を画面上に表示するかどうかを指定します。

Y

インポート，またはエクスポート実行時の処理状況を画面上に表示します。「Y」を指定すると「N」を指定した場合に比べて，2〜3倍程度時間が掛かります。処理性能より処理状況の監視を重視する場合に指定します。

N

インポート，またはエクスポート実行時の処理状況を画面上に表示しません。処理性能を重視する場合に指定します。

デフォルトは「N」です。

BUTTON-HIDDEN={N|IMPORT:EXPORT:CHECK:VIEW}

定義情報管理テンプレートの操作ボタンを非表示にする場合に，ボタンの名称を指定します。複数のボタンを指定する場合は，名称をコロン「:」で区切って指定します。ボタンをすべて表示する場合は，「N」を指定します。

このパラメーターでボタンを非表示にした場合，操作ボタンに対応するファンクションキーの操作も無効になります。

N

［IMPORT］，［EXPORT］，［CHECK］，および［VIEW］ボタンをすべて画面上に表示します。

IMPORT

［IMPORT］ボタンを画面上に表示しません。

EXPORT

［EXPORT］ボタンを画面上に表示しません。

CHECK

［CHECK］ボタンを画面上に表示しません。

VIEW

［VIEW］ボタンを画面上に表示しません。

デフォルトは「N」です。

AUTO-DIALOG-HIDDEN={Y|N}

定義情報管理テンプレートの自動インポート，または自動エクスポート時に次のダイアログボックスの出力を抑止するかどうかを指定します。

エクスポートの削除確認ダイアログボックス（KAVZ0407-Q）

実行結果報告ダイアログボックス（KAVZ0302-IまたはKAVZ0402-I）

Y

定義情報管理テンプレートの自動インポート，または自動エクスポート時に，上記のダイアログボックスを出力しません。

N

定義情報管理テンプレートの自動インポート，または自動エクスポート時に，上記のダイアログボックスを出力します。

デフォルトは「Y」です。

COLUMN-HIDDEN={N|定義項目キーワード}

定義情報管理テンプレート上の定義項目を非表示にするかどうかを指定します。非表示にする場合，その定義項目キーワードを指定します。指定した定義項目キーワードの項目列は，定義情報管理テンプレートを開いたときに表示されません。複数の定義項目を非表示にする場合は，定義項目キーワードをコロン「:」で区切って指定してください。定義項目キーワードについては，「3.2.2 定義項目の指定キーワード一覧」を参照してください。

定義項目キーワードを指定しない場合は，「N」を指定します。

区分，ユニット名，上位ユニット完全名，およびユニット種別は非表示にできません。

なお，非表示に指定した項目はExcelの機能を利用して再表示できます。

デフォルトは「N」です。

TYPE-COMMON-DEF={Y|N}

定義情報管理テンプレート上にユニット共通定義情報部を表示するかどうかを指定します。

Y

ユニット共通定義情報部を表示します。

N

ユニット共通定義情報部を表示しません。

デフォルトは「Y」です。

TYPE-COMMON-ATR={Y|N}

定義情報管理テンプレート上にユニット共通属性情報部を表示するかどうかを指定します。

Y

ユニット共通属性情報部を表示します。

N

ユニット共通属性情報部を表示しません。

デフォルトは「Y」です。

TYPE-MANAGER-UNIT={Y|N}

定義情報管理テンプレート上にマネージャーユニット定義情報部を表示するかどうかを指定します。

Y

マネージャーユニット定義情報部を表示します。

N

マネージャーユニット定義情報部を表示しません。

デフォルトは「N」です。

TYPE-JOBGROUP={Y|N}

定義情報管理テンプレート上にジョブグループ定義情報部を表示するかどうかを指定します。

Y

ジョブグループ定義情報部を表示します。

N

ジョブグループ定義情報部を表示しません。

デフォルトは「Y」です。

TYPE-CALENDAR={Y|N}

定義情報管理テンプレート上にカレンダー定義情報部を表示するかどうかを指定します。

Y

カレンダー定義情報部を表示します。

N

カレンダー定義情報部を表示しません。

デフォルトは「Y」です。

TYPE-JOBNET={Y|N}

定義情報管理テンプレート上にジョブネット定義情報部を表示するかどうかを指定します。

Y

ジョブネット定義情報部を表示します。

N

ジョブネット定義情報部を表示しません。

デフォルトは「Y」です。

TYPE-NETCONNECT={Y|N}

定義情報管理テンプレート上にジョブネットコネクタ定義情報部を表示するかどうかを指定します。

Y

ジョブネットコネクタ定義情報部を表示します。

N

ジョブネットコネクタ定義情報部を表示しません。

デフォルトは「Y」です。

TYPE-CONDITION={Y|N}

定義情報管理テンプレート上に起動条件定義情報部を表示するかどうかを指定します。

Y

起動条件定義情報部を表示します。

N

起動条件定義情報部を表示しません。

デフォルトは「Y」です。

TYPE-SCHEDULE={Y|N}

定義情報管理テンプレート上にスケジュール定義情報部を表示するかどうかを指定します。

Y

スケジュール定義情報部を表示します。

N

スケジュール定義情報部を表示しません。

デフォルトは「Y」です。

TYPE-STANDARD-JOB={Y|N}

定義情報管理テンプレート上に標準ジョブ（PCジョブ，UNIXジョブ，QUEUEジョブ）定義情報部を表示するかどうかを指定します。

Y

標準ジョブ定義情報部を表示します。

N

標準ジョブ定義情報部を表示しません。

デフォルトは「Y」です。

TYPE-JUDGMENT-JOB={Y|N}

定義情報管理テンプレート上に判定ジョブ定義情報部を表示するかどうかを指定します。

Y

判定ジョブ定義情報部を表示します。

N

判定ジョブ定義情報部を表示しません。

デフォルトは「Y」です。

TYPE-EVENT-JOB={Y|N}

定義情報管理テンプレート上にイベントジョブ定義情報部を表示するかどうかを指定します。

Y

イベントジョブ定義情報部を表示します。

N

イベントジョブ定義情報部を表示しません。

デフォルトは「Y」です。

TYPE-ACTION-JOB={Y|N}

定義情報管理テンプレート上にアクションジョブ定義情報部を表示するかどうかを指定します。

Y

アクションジョブ定義情報を表示します。

N

アクションジョブ定義情報を表示しません。

デフォルトは「Y」です。

TYPE-JOB-COMMON={Y|N}

定義情報管理テンプレート上にジョブ共通属性情報部を表示するかどうかを指定します。

Y

ジョブ共通属性情報部を表示します。

N

ジョブ共通属性情報部を表示しません。

デフォルトは「Y」です。

TYPE-PREWAITCONDITION={Y|N}

定義情報管理テンプレート上に待ち合わせ条件定義情報部を表示するかどうかを指定します。

Y

待ち合わせ条件定義情報部を表示します。

N

待ち合わせ条件定義情報部を表示しません。

デフォルトは「Y」です。

TYPE-TOOL-UNIT={Y|N}

定義情報管理テンプレート上にツールユニット定義情報部を表示するかどうかを指定します。

Y

ツールユニット定義情報部を表示します。

N

ツールユニット定義情報部を表示しません。

デフォルトは「Y」です。

TYPE-FLEXIBLE-JOB={Y|N}

定義情報管理テンプレート上にフレキシブルジョブ定義情報部を表示するかどうかを指定します。

Y

フレキシブルジョブ定義情報部を表示します。

N

フレキシブルジョブ定義情報部を表示しません。

デフォルトは「Y」です。

TYPE-HTTP-CONNECTION-JOB={Y|N}

定義情報管理テンプレート上にHTTP接続ジョブ定義情報部を表示するかどうかを指定します。

Y

HTTP接続ジョブ定義情報部を表示します。

N

HTTP接続ジョブ定義情報部を表示しません。

デフォルトは「Y」です。

TYPE-OTHERS={Y|N}

定義情報管理テンプレート上にその他の定義情報部を表示するかどうかを指定します。

Y

その他の定義情報を表示します。

N

その他の定義情報を表示しません。

デフォルトは「Y」です。

CUSTOM-JOB={N|VOS3JOB|JP1AMR3}

定義情報管理テンプレート上にカスタムジョブ定義情報部を表示するかどうかを指定します。表示される項目は，カスタムPCジョブの定義項目だけに対応しています。カスタムUNIXジョブには対応していません。表示する場合に指定できるカスタムジョブ種別は，「VOS3JOB」または「JP1AMR3」のどちらかです。カスタムジョブ定義情報部を表示しない場合は，「N」を指定します。

カスタムジョブ種別を指定すると，指定されたカスタムジョブ専用のヘッダーを自動的に作成し，インポート時には定義情報が見やすく，エクスポート時には定義情報が入力しやすくなります。

このパラメーターは，定義情報管理テンプレートのマスターファイルを開いたときにだけ有効です。実行結果ファイル，および別名でコピーした定義情報管理テンプレートを開いたときは，このパラメーターの値は無効です。定義情報管理テンプレートを保存するとその時点でタイトル項目が確定するため，実行結果ファイル，および別名でコピーした定義情報管理テンプレートを開いたときは，ファイルを保存したときのタイトル項目が表示されます。

デフォルトは「N」です。

TYPE-LASTUPDATE={Y|N}

定義情報管理テンプレート上に最終更新日時情報部を表示するかどうかを指定します。

Y

最終更新日時情報部を表示します。

N

最終更新日時情報部を表示しません。

デフォルトは「Y」です。

CURSOR-MOVE-MSGCELL={N|ERROR|ALL}

定義情報管理テンプレートでインポート，またはエクスポートを実行したときに定義情報管理テンプレートの最終列にメッセージが出力された場合，メッセージ出力セルにセルカーソルを移動して，該当メッセージを画面上に表示するかどうかを指定します。

N

定義情報管理テンプレートでインポート，またはエクスポートを実行したときに定義情報管理テンプレートの最終列にメッセージが出力されても，メッセージ出力セルにセルカーソルを移動しません。

ERROR

定義情報管理テンプレートでインポート，またはエクスポートを実行したときに定義情報管理テンプレートの最終列にメッセージが出力された場合，メッセージ出力セルにセルカーソルを移動します。

エクスポート実行時は，KAVZ0402-Iのメッセージダイアログボックスで処理数と指定数が不一致の場合だけ，セルカーソルを移動します。

ALL

定義情報管理テンプレートでインポート，またはエクスポートを実行したときに定義情報管理テンプレートの最終列にメッセージが出力された場合，メッセージ出力セルにセルカーソルを移動します。

エクスポート実行時は，KAVZ0402-Iのメッセージダイアログボックスで処理数と指定数の一致，不一致に関係なく，セルカーソルを移動します。

デフォルトは「ERROR」です。

(8)　入力制限に関する設定

SELECT-EXECHOST={N|実行エージェント}

定義情報管理テンプレート上の［実行エージェント］に指定できる値を制限する場合に，候補を設定します。複数指定する場合は，コンマ「,」で区切って255バイト以内で指定します。例えば，実行エージェントに指定できる値を「hostA」，「hostB」，「hostC」の3種類に制限する場合，「SELECT-EXECHOST=hostA,hostB,hostC」と指定します。このパラメーターを指定すると，入力候補がリストボックスで表示され，これ以外の値を入力できなくなります。入力を制限しない場合は，「N」を指定します。ただし，「N」という実行エージェントだけを指定することはできません。

「N」という実行エージェントを指定したい場合は，ほかの実行エージェントと同時に指定してください。

デフォルトは「N」です。

指定した制限値は，対象のセルへの値の入力時にチェックされます。また，制限値を指定して，パラメーター「ERROR-CHECK-ITEMS」または「EXPORT-CHECK-ITEMS」で，入力制限に関する設定のチェック機能を有効にすると，エラーチェック機能，またはエクスポート時のエラーチェックのチェック対象となります。

SELECT-OWNER={N|所有者名}

定義情報管理テンプレート上の［所有者］に指定できる値を制限する場合に，候補を設定します。複数指定する場合は，コンマ「,」で区切って255バイト以内で指定します。例えば，所有者名に指定できる値を「ownerA」，「ownerB」，「ownerC」の3種類に制限する場合，「SELECT-OWNER=ownerA,ownerB,ownerC」と指定します。このパラメーターを指定すると，入力候補がリストボックスで表示され，これ以外の値を入力できなくなります。入力を制限しない場合は，「N」を指定します。ただし，「N」という所有者名だけを指定することはできません。

「N」という所有者名を指定したい場合は，ほかの所有者名と同時に指定してください。

デフォルトは「N」です。

指定した制限値は，対象のセルへの値の入力時にチェックされます。また，制限値を指定して，パラメーター「ERROR-CHECK-ITEMS」または「EXPORT-CHECK-ITEMS」で，入力制限に関する設定のチェック機能を有効にすると，エラーチェック機能，またはエクスポート時のエラーチェックのチェック対象となります。

SELECT-JP1GROUP={N|JP1資源グループ名}

定義情報管理テンプレート上の［JP1資源グループ］に指定できる値を制限する場合に，候補を設定します。複数指定する場合は，コンマ「,」で区切って255バイト以内で指定します。例えば，JP1資源グループ名に指定できる値を「groupA」，「groupB」，「groupC」の3種類に制限する場合，「SELECT-JP1GROUP=groupA,groupB,groupC」と指定します。このパラメーターを指定すると，入力候補がリストボックスで表示され，これ以外の値を入力できなくなります。入力を制限しない場合は，「N」を指定します。ただし，「N」というJP1資源グループ名だけを指定することはできません。

「N」というJP1資源グループ名を指定したい場合は，ほかのJP1資源グループ名と同時に指定してください。

デフォルトは「N」です。

指定した制限値は，対象のセルへの値の入力時にチェックされます。また，制限値を指定して，パラメーター「ERROR-CHECK-ITEMS」または「EXPORT-CHECK-ITEMS」で，入力制限に関する設定のチェック機能を有効にすると，エラーチェック機能，またはエクスポート時のエラーチェックのチェック対象となります。

SELECT-EXECUSER={N|実行時のユーザー}

定義情報管理テンプレート上の［実行時のユーザー］に指定できる値を制限する場合に，候補を設定します。複数指定する場合は，コンマ「,」で区切って255バイト以内で指定します。例えば，実行ユーザー名に指定できる値を「userA」，「userB」，「userC」の3種類に制限する場合，「SELECT-EXECUSER=userA,UserB,userC」と指定します。このパラメーターを指定すると，入力候補がリストボックスで表示され，これ以外の値を入力できなくなります。入力を制限しない場合は，「N」を指定します。ただし，「N」という実行ユーザー名だけを指定することはできません。

「N」という実行ユーザー名を指定したい場合は，ほかの実行ユーザー名と同時に指定してください。

デフォルトは「N」です。

指定した制限値は，対象のセルへの値の入力時にチェックされます。また，制限値を指定して，パラメーター「ERROR-CHECK-ITEMS」または「EXPORT-CHECK-ITEMS」で，入力制限に関する設定のチェック機能を有効にすると，エラーチェック機能，またはエクスポート時のエラーチェックのチェック対象となります。

SELECT-JOBNETCALENDAR={N|ジョブグループ名}

定義情報管理テンプレート上の［ジョブグループ名］に指定できる値を制限する場合に，候補を設定します。複数指定する場合は，コンマ「,」で区切って255バイト以内で指定します。例えば，ジョブグループ名に指定できる値を「/groupA/X」，「/groupB/Y」，「/groupC/Z」の3種類に制限する場合，「SELECT-JOBNETCALENDAR=/groupA/X,/groupB/Y,/groupC/Z」と指定します。このパラメーターを指定すると，入力候補がリストボックスで表示され，これ以外の値を入力できなくなります。入力を制限しない場合は，「N」を指定します。

デフォルトは「N」です。

指定した制限値は，対象のセルへの値の入力時にチェックされます。また，制限値を指定して，パラメーター「ERROR-CHECK-ITEMS」または「EXPORT-CHECK-ITEMS」で，入力制限に関する設定のチェック機能を有効にすると，エラーチェック機能，またはエクスポート時のエラーチェックのチェック対象となります。

SELECT-ENVFILE={N|環境変数ファイル名}

定義情報管理テンプレート上の［環境変数ファイル名］に指定できる値を制限する場合に，候補を設定します。複数指定する場合は，コンマ「,」で区切って255バイト以内で指定します。例えば，環境変数ファイル名に指定できる値を「/tmp/env1」，「/tmp/env2」，「/tmp/env3」の3種類に制限する場合，「SELECT-ENVFILE=/tmp/env1,/tmp/env2,/tmp/env3」と指定します。このパラメーターを指定すると，入力候補がリストボックスで表示され，これ以外の値を入力できなくなります。入力を制限しない場合は，「N」を指定します。

デフォルトは「N」です。

指定した制限値は，対象のセルへの値の入力時にチェックされます。また，制限値を指定して，パラメーター「ERROR-CHECK-ITEMS」または「EXPORT-CHECK-ITEMS」で，入力制限に関する設定のチェック機能を有効にすると，エラーチェック機能，またはエクスポート時のエラーチェックのチェック対象となります。

SELECT-NICE={N|実行優先順位}

定義情報管理テンプレート上の［実行優先順位］に指定できる値を制限する場合に，候補を設定します。複数指定する場合は，コンマ「,」で区切って255バイト以内で指定します。例えば，実行優先順位に指定できる値を「1」，「3」，「5」のどれかに制限する場合，「SELECT-NICE=1,3,5」と指定します。これによって，もともと1〜5まで指定できた入力規則が，1，3，5以外の値が入力できないように変更されます。入力を制限しない場合は，「N」を指定します。

デフォルトは「N」です。

指定した制限値は，対象のセルへの値の入力時にチェックされます。また，制限値を指定して，パラメーター「ERROR-CHECK-ITEMS」または「EXPORT-CHECK-ITEMS」で，入力制限に関する設定のチェック機能を有効にすると，エラーチェック機能，またはエクスポート時のエラーチェックのチェック対象となります。

LIMIT-UNITNAME={N|制限値}

定義情報のエクスポート時に指定する［ユニット名］の最大長（単位：バイト）を10進数で指定します。制限値は，1〜30の間で指定します。JP1/AJSの制限値を最大長とする場合は，「N」を指定します。JP1/AJSの制限値（30）以上の値が指定された場合は，30として扱います。

デフォルトは「N」です。

指定した制限値は，対象のセルへの値の入力時にチェックされます。また，制限値を指定して，パラメーター「ERROR-CHECK-ITEMS」または「EXPORT-CHECK-ITEMS」で，入力制限に関する設定のチェック機能を有効にすると，エラーチェック機能，またはエクスポート時のエラーチェックのチェック対象となります。

LIMIT-COMMENT={N|制限値}

定義情報のエクスポート時に指定できる［コメント］の最大長（単位：バイト）を10進数で指定します。制限値は，1〜80の間で指定します。JP1/AJSの制限値を最大長とする場合は，「N」を指定します。JP1/AJSの制限値（80）以上の値が指定された場合は，80として扱います。

デフォルトは「N」です。

指定した制限値は，対象のセルへの値の入力時にチェックされます。また，制限値を指定して，パラメーター「ERROR-CHECK-ITEMS」または「EXPORT-CHECK-ITEMS」で，入力制限に関する設定のチェック機能を有効にすると，エラーチェック機能，またはエクスポート時のエラーチェックのチェック対象となります。

LIMIT-SAVEGEN={N|保存世代数の上限値}

定義情報のエクスポート時に指定できる［保存世代数］の最大値を10進数で指定します。上限値は，1〜999の間で指定します。JP1/AJSの制限値を上限値とする場合は，「N」を指定します。JP1/AJSの制限値（999）以上の値が指定された場合は，999として扱います。

デフォルトは「N」です。

指定した制限値は，対象のセルへの値の入力時にチェックされます。また，制限値を指定して，パラメーター「ERROR-CHECK-ITEMS」または「EXPORT-CHECK-ITEMS」で，入力制限に関する設定のチェック機能を有効にすると，エラーチェック機能，またはエクスポート時のエラーチェックのチェック対象となります。

LIMIT-ABCODE={N|異常終了しきい値の上限値}

定義情報のエクスポート時に指定できる［異常しきい値］の最大値を10進数で指定します。上限値は，0〜2,147,483,647の間で指定します。JP1/AJSの制限値を上限値とする場合は，「N」を指定します。JP1/AJSの制限値（2,147,483,647）以上の値が指定された場合は，2,147,483,647として扱います。

デフォルトは「N」です。

指定した制限値は，対象のセルへの値の入力時にチェックされます。また，制限値を指定して，パラメーター「ERROR-CHECK-ITEMS」または「EXPORT-CHECK-ITEMS」で，入力制限に関する設定のチェック機能を有効にすると，エラーチェック機能，またはエクスポート時のエラーチェックのチェック対象となります。

LIMIT-WACODE={N|警告終了しきい値の上限値}

定義情報のエクスポート時に指定できる［警告しきい値］の最大値を10進数で指定します。上限値は，0〜2,147,483,647の間で指定します。JP1/AJSの制限値を上限値とする場合は，「N」を指定します。JP1/AJSの制限値（2,147,483,647）以上の値が指定された場合は，2,147,483,647として扱います。

デフォルトは「N」です。

指定した制限値は，対象のセルへの値の入力時にチェックされます。また，制限値を指定して，パラメーター「ERROR-CHECK-ITEMS」または「EXPORT-CHECK-ITEMS」で，入力制限に関する設定のチェック機能を有効にすると，エラーチェック機能，またはエクスポート時のエラーチェックのチェック対象となります。

USESET-PASSINGINFO={VIEW|COM}

ツールユニット定義情報部の引き継ぎ情報の使用方法を指定します。

VIEW

引き継ぎ情報設定ジョブの引き継ぎ情報の定義を，JP1/AJS3 - Viewと同じにする場合に指定します。

この値を指定した場合は，ユニット定義ファイルで引き継ぎ情報設定ジョブを定義するときに実行ファイル名と環境変数に必要な固定値を設定する必要がありません。

COM

引き継ぎ情報設定ジョブの引き継ぎ情報の定義を，ユニット定義ファイルと同じにする場合に指定します。

この値を指定した場合は，ユニット定義ファイルで引き継ぎ情報設定ジョブを定義するときに，実行ファイル名と環境変数に必要な固定値を設定する必要があります。

デフォルトは「VIEW」です。

それぞれの場合の引き継ぎ情報設定ジョブの定義方法については，「4.3.1(5) 引き継ぎ情報設定ジョブの定義方法」を参照してください。

RESTRICT-CHAR-RANGE={ST|CP}

JP1/AJS3 - Definition Assistantでユニット名に使用できない文字の範囲を指定します。

ST

次に示す文字をユニット名に使用するとエラーになります（ワイルドカードとして使用する場合を除く）。

" & ' * < > ? [ ¥ ] ^ ` { | } ~ ( )

CP

次に示す文字をユニット名に使用するとエラーになります。

( )

デフォルトは「ST」です。

このパラメーターに「CP」を指定した場合は，次のことに注意してください。

［ユニット定義のインポート］ダイアログボックス，または［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックスの「ユニット名」に次の文字を指定するときは，「¥」でキャストする必要があります。

" & ' * < > ? [ ¥ ] ^ ` { | } ~

なお，「*」や「?」をワイルドカードとして使用するときは，キャストする必要はありません。

(9)　言語種別に関する設定

MANAGER-CHARCODE={C|SJIS|EUC|AUTO}

操作の対象となるスケジューラーサービスの環境設定パラメーター「AJSCHARCODE」に設定されている文字コードを指定します。このパラメーターは，インポート，エクスポートのコマンドのリモート実行時に，コマンド出力情報の文字コードを判断するために使用します。

文字コード種別がUTF-8の場合は，文字コード種別に「AUTO」を指定してください。

C

7ビットASCII文字コードを使用します。

SJIS

シフトJISコードを使用します。

EUC

EUC文字コードを使用します。

AUTO

使用する文字コードが自動的に選択されます。

デフォルトは「AUTO」です。

(10)　コマンドのリモート実行に関する設定

RETRYINTERVAL=リトライ間隔

コマンドのリモート実行時に接続先情報の取得に失敗した場合に行うリトライの間隔（単位：秒）を10進数で指定します。リトライ間隔は，0〜10の間で指定します。

デフォルトは「1」です。

RETRYCOUNT=リトライ回数

コマンドのリモート実行時に接続先情報の取得に失敗した場合に行うリトライの回数を10進数で指定します。リトライ回数は，0〜100の間で指定します。

デフォルトは「3」です。

3.2.2　定義項目の指定キーワード一覧

次の環境設定パラメーターに定義項目を指定する場合に使用する，定義項目キーワードの一覧を次の表に示します。

COLUMN-HIDDEN

CHECK-ITEM

表3‒7　定義項目キーワード一覧

分類

定義項目

キーワード

ユニット定義情報

カスタム種別

CTY

位置情報：縦※1

VL

位置情報：横※1

HL

サイズ：縦

VS

サイズ：横

HS

ユニット共通定義情報

コメント

CM

先行

PD

接続種別※1

PDT

実行エージェント

RH

実行順序制御※2

NL

ジョブネットコネクタ名※2

NN

実行順序制御方式※2

NM

接続範囲

CE

接続ホスト名

CH

接続サービス名

CS

ユニット共通属性情報

保留

HA

種別

UT

所有者

OW

JP1資源グループ

GR

マネージャーユニット定義情報

参照先ホスト

MH

参照先ユニット名

MU

ジョブグループ定義情報

基準日

SD

月区分

MD

基準時刻

ST

ジョブグループ種別

GTY

カレンダー定義情報

週間標準値：日

W0

週間標準値：月

W1

週間標準値：火

W2

週間標準値：水

W3

週間標準値：木

W4

週間標準値：金

W5

週間標準値：土

W6

運用日

OP

休業日

CL

ジョブネット定義情報

多重起動※2

MP

保存世代数※2

RG

実行マネージャー

EM

優先順位

NI

打ち切り時間※2

CD

スケジューリング方式※2

MS

実行所要時間

FD

ジョブネットコネクタ定義情報

接続先のジョブネット名

NR

起動条件

起動条件

CO

スケジュール定義情報

上位のジョブネットに依存する

DE

有効範囲

ED

ジョブグループ名

JC

排他ジョブネット名

EJ

リンクするルール番号

LN

開始日：種別

STP

開始日：開始年月

SYM

開始日：開始日

STD

開始時刻

EXT

処理サイクル

CYC

休業日の振り替え

SH

猶予日数

HD

起算スケジュール

CF1

起算猶予日数

CF2

遅延監視：開始遅延監視

SY

遅延監視：終了遅延監視

EY

起動条件：回数

WC

起動条件：時間

WT

標準ジョブ定義情報

コマンド文

TE

実行ファイル名

SC

パラメーター

PM

環境変数

ENV

環境変数ファイル名

EV

ワークパス

WKP

標準入力ファイル名

SI

標準出力ファイル名：ファイル名

SO

標準出力ファイル名：追加書き

SOA

標準エラー出力ファイル名：ファイル名

SE

標準エラー出力ファイル名：追加書き

SEA

ホスト名

QM

キュー名

QU

ジョブ名

REQ

実行優先順位

PR

終了判定：判定結果

JD

終了判定：警告しきい値

WTH

終了判定：異常しきい値

TH

終了判定：ファイル名

JDF

異常終了時リトライ

AB

終了コード：下限（以上）

RS

終了コード：上限（以下）

RE

最大リトライ回数

RC

リトライ間隔

RI

実行時のユーザー

UN

判定ジョブ定義情報

条件

JGJ

判定値：終了コード

JGC

判定値：終了コード（下限）

EL

判定値：変数（数値）（下限）

JS

判定値：判定条件（下限）

LP

判定値：終了コード（上限）

EH

判定値：変数（数値）（上限）

JG

判定値：判定条件（上限）

UP

判定値：変数（文字列）

JT

判定値：変数（数値）

JL

変数名

JV

ファイル名

JGF

イベントジョブ定義情報

待ち時間

TW

開始直後に満了

ETN

監視対象ファイル名

FF

監視条件：条件

FC

監視条件：詳細（作成）

FO

監視間隔

FI

受信イベントID

EIW

イベント発行元ホスト名

EHW

受信イベントメッセージ

EMW

打ち切り後の状態

ETS

アクションジョブ定義情報

送信イベントID

EIS

イベント送信先ホスト名

EHS

送信イベントメッセージ

EMS

送信イベント重大度

ESS

イベントの到達確認

SRT

確認間隔

SPL

確認回数

SRC

プラットフォーム

PF

ジョブ共通属性情報

実行ユーザー種別

EU

打ち切り時間

ET

実行所要時間

FJ

実行先サービス

JTY

転送ファイル1：転送元ファイル名

TS1

転送ファイル1：転送先ファイル名

TD1

転送ファイル1：自動削除

TOP1

転送ファイル2：転送元ファイル名

TS2

転送ファイル2：転送先ファイル名

TD2

転送ファイル2：自動削除

TOP2

転送ファイル3：転送元ファイル名

TS3

転送ファイル3：転送先ファイル名

TD3

転送ファイル3：自動削除

TOP3

転送ファイル4：転送元ファイル名

TS4

転送ファイル4：転送先ファイル名

TD4

転送ファイル4：自動削除

TOP4

待ち合わせ条件定義情報

待ち合わせ対象ユニット名

EN

待ち合わせ方法

MM

待ち合わせる世代がない場合

NMG

監視未起動終了の場合

UM

実行世代に異常終了がある場合

GA

ツールユニット定義情報

引き継ぎ情報

正規表現

DA_PIIN

出力マクロ変数

DA_PIOUT

フレキシブルジョブ定義情報

宛先／一斉配信エージェント

DA

一斉実行

FG

中継エージェント

EX

HTTP接続ジョブ定義情報

接続設定ファイル名

HTCFL

リクエスト種別

HTKND

拡張モード

HTEXM

送信情報ファイル名

HTRQF

URLパラメーター

HTRQU

メッセージボディ

HTRQM

ステータス格納ファイル名

HTSTF

受信データ格納方式

HTSPT

受信ヘッダ格納ファイル名

HTRHF

受信ボディ格納ファイル名

HTRBF

終了コード指定

HTCDM

その他の定義情報

その他の定義情報

OTHERS

注※1

［CHECK-ITEM］に指定した場合，ルートジョブネットもチェック対象になります。

注※2

［CHECK-ITEM］に指定した場合，ネストジョブネットもチェック対象になります。

3.2.3　チェック項目のキーワード一覧

次の環境設定パラメーターにチェック項目を指定する場合に使用する，チェック項目のキーワードの一覧を次の表に示します。

EXPORT-CHECK-ITEMS

ERROR-CHECK-ITEMS

表3‒8　チェック項目のキーワード一覧

チェック項目

キーワード

ユニット種別が指定されているか。

TY

ユニット種別に対して「種別」の指定値（通常・リカバリー）は正しいか。

UT

「ユニット名」「上位ユニット完全名」に不正な文字が指定されていないか。

ICU

「ジョブグループ名」に指定したユニット完全名の先頭が「/」で始まっているか。

JC

指定されたユニット種別に対して無効な定義項目が設定されていないか。

ITY

必須指定項目が指定されているか。

RI

入力制限に則して指定されているか。

IR

R/3ジョブ定義情報の指定項目が正しく設定されているか。

R3

引き継ぎ情報設定ジョブの定義情報が正しく設定されているか。

VAR

変更対象のカレンダー定義情報部で，オプションが正しく指定されているか。

CC

一括対象のユニット定義情報の階層が正しく定義されているか。

LB

HTTP接続ジョブの定義情報が正しく設定されているか。

HTTP

「有効範囲」がスケジュール制限に則して指定されているか。

ED

3.3　JP1/AJS3 - Definition Assistantが動作しているホストの設定変更

3.3.1　ホスト名またはIPアドレスを変更する場合の注意事項

(1)　JP1/AJS3 - Definition Assistantが動作しているホストのホスト名を変更する場合の注意事項

接続先のマネージャーホストのJP1/Baseで，JP1/AJS3 - Definition Assistantで使用するJP1ユーザーにマッピングされているサーバホスト名を見直し，必要に応じてサーバホスト名を変更してください。

サーバホスト名の設定については，「3.1.2 ユーザー情報の設定」を参照してください。

(2)　JP1/AJS3 - Definition Assistantが動作しているホストのIPアドレスを変更する場合の注意事項

接続先のマネージャーホストで，接続元制限機能を使用している場合は，接続許可設定ファイルの設定を見直し，必要に応じて値を変更してください。

接続許可設定ファイルの設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド」の，JP1/AJS3への接続を制限する設定について説明している個所を参照してください。

(3)　接続先のマネージャーホストのホスト名またはIP アドレスを変更する場合の注意事項

JP1/AJS3 - Definition Assistantが動作しているホストのhostsファイルで，接続先のマネージャーホストを設定していないかを見直し，必要に応じて値を変更してください。

接続先のマネージャーホストのホスト名を変更する場合は，接続先のマネージャーホストのJP1/Baseで，JP1/AJS3 - Definition Assistantで使用するJP1ユーザーにマッピングされているサーバホスト名を見直し，必要に応じてサーバホスト名を変更してください。

サーバホスト名の設定については，「3.1.2 ユーザー情報の設定」を参照してください。

JP1/AJS3 - Definition Assistantの環境設定ファイル（ajs2da.conf）で，次の環境設定パラメーターを見直し，必要に応じて値を変更してください。

MANAGER-HOST=マネージャーホスト名

IMPORT-MANAGER-HOST=マネージャーホスト名

EXPORT-MANAGER-HOST=マネージャーホスト名

接続先のマネージャーホストのホスト名を変更する場合は，JP1/AJS3 - Definition Assistantの環境設定ファイル（ajs2da.conf）で，次の環境設定パラメーターを見直し，必要に応じて値を変更してください。

SELECT-EXECHOST=実行エージェント

JP1/AJS3 - Definition Assistantで通信暗号化機能を有効にしている場合は，非暗号化通信ホスト設定ファイルの内容を見直し，必要に応じて値を変更してください。

非暗号化通信ホスト設定ファイルについては，「3.1.5(2)非暗号化通信ホスト設定ファイル」を参照してください。

(4)　エージェントホストのホスト名を変更する場合の注意事項

JP1/AJS3 - Definition Assistantの環境設定ファイル（ajs2da.conf）で，次の環境設定パラメーターを見直し，必要に応じて値を変更してください。

SELECT-EXECHOST=実行エージェント

3.3.2　JP1/AJS3 - Definition Assistantが動作しているホストのホスト名の変更

JP1/AJS3 - Definition Assistantのホスト名を変更する手順を，次に示します。

使用しているJP1/AJS3 - Definition Assistantを終了する（Excelファイルを閉じる）。

ホスト名を変更する。

必要に応じて，次の作業を実施する。

接続先のマネージャーホストのJP1/Baseで，JP1/AJS3 - Definition Assistantで使用するJP1ユーザーにマッピングされているサーバホスト名を見直し，必要に応じてサーバホスト名を変更する。

JP1/AJS3 - Definition Assistantを起動する（Excelファイルを開く）。

3.3.3　JP1/AJS3 - Definition Assistantが動作しているホストのIPアドレスの変更

IPアドレスを変更した場合に必要となる作業はありません。

3.4　WAN環境で使用する場合の通信

JP1/AJS3 - Definition AssistantをWAN環境で使用する場合は，通信の安全性と通信回線の安定性が確保された通信環境で使用してください。

通信の安全性が確保された通信環境とは，例えば，VPNなどを使用する場合を指します。

通信回線の状況が不安定だと，通信エラーが発生するおそれがあるため，回線速度が安定した通信回線を使用してください。

また，通信時間や通信量に応じて課金されるネットワークの使用は推奨しません。

4　操作

この章では，JP1/AJS3 - Definition Assistantの操作方法について説明します。JP1/AJS3 - Definition Assistantでは，定義情報のインポート，エクスポート，およびJP1/AJS3 - Viewの起動ができます。

4.1　定義情報管理テンプレートの使用方法

この節では，定義情報のインポートやエクスポートに使う定義情報管理テンプレートの使い方を説明します。

定義情報管理テンプレートは，Excelのファイルです。そのため，Excelの機能を使って，効率良く入力や編集の作業ができます。例えば，オートフィル機能を使って連続データを一度に入力したり，オートフィルター機能を使って表示するユニットを絞り込んで編集したりすることができます。

4.1.1　画面の説明

定義情報管理テンプレートを開いたときの画面例を次に示します。

図4‒1　定義情報管理テンプレートの画面例

ファイルの上部に操作用のボタンが表示され，下部は定義情報の入力，表示用のフィールドです。インポートやエクスポートの実行結果ファイルの場合は，操作用ボタンのすぐ下にインポート，エクスポート実行時のホスト名，サービス名，文字コード種別，およびユニット名が表示されます。また，定義情報管理テンプレート上にメッセージが出力された場合は，入力・表示用フィールドのタイトルの上にメッセージ情報が出力されます。

補足事項

定義情報管理テンプレートでは，セルの参照方法にR1C1形式を使用しているため，列番号は，英字ではなく数字で表示されます。

定義情報管理テンプレートは，デフォルトでは75%ズームで表示されます。文字が小さい，または行が欠けて見にくい場合は，表示を拡大して使用してください。

定義情報管理テンプレートのページ設定は，デフォルトでは横1ページ縦50ページに設定されています。定義情報管理テンプレートを印刷する場合は，必要に応じてページ設定を変更してください。

(1)　操作用ボタン

操作用のボタンには，下記の4種類があります。なお，［VIEW］ボタンは実行結果ファイルにだけ表示されます。

［IMPORT］ボタン

マネージャーホストの定義情報を定義情報管理テンプレートに取り込む際にクリックします。［F1］キーを押した場合も，同じ動作をします。

［EXPORT］ボタン

定義情報管理テンプレートに入力した定義情報をマネージャーホストに反映させる際にクリックします。［F4］キーを押した場合も同じ動作をします。

［CHECK］ボタン

定義情報管理テンプレートに入力した内容をチェックします。［F10］キーを押した場合も同じ動作をします。［CHECK］ボタンをクリックしたときにチェックされる項目については，「2.3 エラーチェック機能」を参照してください。

［VIEW］ボタン

JP1/AJS3 - Viewの画面を表示します。選択したユニットの種類によって，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ，または［ジョブネットエディタ］ウィンドウが表示されます。［F11］キーを押した場合も同じ動作をします。

(2)　定義情報の入力・表示用フィールド

ファイルの下部は，定義情報を入力，表示するフィールドです。インポートを実行すると，このフィールドに定義情報が出力されます。エクスポートを実行する場合は，このフィールドに定義情報を入力します。定義情報のセルにはあらかじめその項目にあった入力規則が設定されています。

項目タイトルのセルにマウスカーソルを合わせると，項目の説明が表示されます。定義情報の入力や確認の参考にしてください。なお，カスタムジョブは，タイトル行にマウスカーソルを合わせても，項目の説明は表示されません。各定義項目のさらに詳しい情報については，「5. 定義情報一覧」を参照してください。

項目タイトルにはExcelのオートフィルターが設定されています。この機能を使って，特定の値が指定されているユニットだけを絞り込み表示することができます。

インポートまたはエクスポート実行時に，定義情報の最終列（「エラーメッセージ情報部」）にメッセージが出力されることがあります。メッセージが出力された場合，出力された行の［区分］セルの色が変更されます。

赤：出力されたメッセージの種類がエラー（E）。

ピンク：出力されたメッセージの種類が警告（W）。

黄：出力されたメッセージの種類が通知（I）。

(3)　ファンクションキー

定義情報管理テンプレートを開くと，［F1］から［F12］までのファンクションキーにJP1/AJS3 - Definition Assistantの各機能が割り当てられます。その代わりに，Excelが割り当てていたファンクションキーの機能は使用できなくなります。JP1/AJS3 - Definition Assistantが割り当てるファンクションキーの機能を次に示します。

表4‒1　ファンクションキーの割り当て

ファンクションキー

機能

F1

インポートを実行する。

F2

定義情報を変更するために，選択したセルをマーキングする。※

F3

選択したセルのマーキングをクリアする。※

F4

エクスポートを実行する。

F5

入力されているすべての行の［区分］に「一括」を入力する。※

F6

入力されているすべての行の［区分］に「単独」を入力する。※

F7

入力されているすべての行の［区分］に「変更」を入力する。※

F8

入力されているすべての行の［区分］に「削除」を入力する。※

F9

入力されているすべての行の［区分］に定義されている内容をクリアする。※

F10

入力した定義情報をチェックする。

F11

JP1/AJS3 - Viewの画面を起動する。

F12

機能なし。

注※

オートフィルター機能を使用して表示するユニット定義情報を絞り込んだ場合は，表示されている行を対象に処理が行われます。

4.2　定義情報のインポート

マネージャーホストに定義されているユニットの情報を取り出し，JP1/AJS3 - Definition Assistantの定義情報管理テンプレートに取り込むための手順を説明します。

Windowsのスタートメニューから，［すべてのプログラム］−［JP1_Automatic Job Management System 3 - Definition Assistant］−［定義情報のインポート］を選択する。※1

定義情報管理テンプレートのマスターファイルが開きます。

インポートは，定義情報管理テンプレートのマスターファイル※2，およびマスターファイルを別名でコピーしたファイルから実行できます。実行結果ファイルからは，インポートを実行できません。

注※1

定義情報管理テンプレートは，マスターファイルを直接ダブルクリックして開くこともできます。また，JP1/AJS3 - Viewからも開けます。

注※2

・32ビット版のJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

　JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストール先フォルダ¥bin¥AJS2DAMASTER.XLS

・64ビット版のJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

　JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストール先フォルダ¥bin¥AJS2DAMASTER.XLSM

［IMPORT］ボタンをクリックする。

［ユニット定義のインポート］ダイアログボックスが表示されます。環境設定ファイルに，JP1ユーザー名，接続するマネージャーホスト名，スケジューラーサービス名，文字コード種別，およびインポートするユニット名が設定されている場合は，その設定内容がデフォルトで表示されます。

なお，［IMPORT］ボタンのクリック後にマシン環境のチェックを行うため，ご使用のマシンスペックによっては，［ユニット定義のインポート］ダイアログボックスが表示されるまで時間がかかる場合があります。

図4‒2　［ユニット定義のインポート］ダイアログボックス（ユーザー認証機能を使用しない場合）

図4‒3　［ユニット定義のインポート］ダイアログボックス（ユーザー認証機能を使用する場合）

インポート対象についての情報を入力する。

入力する項目を次に示します。

［ユーザー名］（ユーザー認証機能を使用する場合だけ）

インポートで使用するJP1ユーザー名を指定します。

［パスワード］（ユーザー認証機能を使用する場合だけ）

インポートで使用するJP1ユーザーのパスワードを指定します。

［ホスト名］

インポート対象のマネージャーホスト名を指定します。

［サービス名］

インポート対象のスケジューラーサービス名を指定します。

［文字コード種別］

「AUTO」を指定します。

「AUTO」以外を指定する場合は，必ず接続先のJP1/AJS3 - Managerの環境設定パラメーター「AJSCHARCODE」に設定されている値を指定します。

［ユニット名］

［ユニット名］には，ユニットの完全名を930バイト以内で入力します。最下層のユニット名には，ワイルドカード（「*」や「?」）を使えます。上位ユニット完全名にはワイルドカード（「*」や「?」）は使用できません。

［ユニット名］の入力例を次に示します。

/

　ルートジョブグループ以下の全ユニットの定義情報をインポートします。

/GROUP

　/GROUP以下の全ユニットの定義情報をインポートします。

/GROUP/NET/*

　/GROUP/NETの下位ユニットすべての定義情報をインポートします。

/GROUP/NET/A*

　/GROUP/NETの下位ユニットで，ユニット名が「A」で始まるユニットの定義情報をインポートします。

［ユニット定義のインポート］ダイアログボックスの入力項目は，省略できません。

［OK］ボタンをクリックする。

インポートの処理を開始します。

インポート結果を確認する。

インポートが正常終了すると，KAVZ0302-Iのメッセージダイアログボックスが表示されます。［OK］ボタンをクリックして，実行結果を確認してください。実行結果は実行結果ファイルに出力されます。実行結果ファイルのファイル名，出力フォルダなどについては，「付録A.2 インポート，またはエクスポート実行時に作成されるファイル」を参照してください。また，定義情報管理テンプレート上にメッセージが出力された場合は，入力・表示用フィールドのタイトルの上にメッセージ情報が出力されます。表示されているメッセージIDを基に対処してください。

なお，事前に環境設定パラメーターを指定しておくことで，テンプレートを開いたときにインポートを自動的に実行できます。環境設定パラメーターの詳細については，「3.2 環境設定パラメーター」を参照してください。

4.3　定義情報のエクスポート

定義情報管理テンプレートにジョブネットやジョブなどの情報を入力し，それをマネージャーホストに送信して，定義します。エクスポートでは，一括定義，単独定義，変更，削除の4種類の操作ができます。

エクスポートの作業では，まず定義情報管理テンプレートにジョブネットやジョブなどの情報を入力します。

定義済みのユニットがすでにある場合，そのユニットの定義情報をインポートし，その実行結果ファイルに変更を加えるようにすると，定義が容易になります。インポートまたはエクスポートの実行結果ファイルがすでにある場合は，それを開いて変更を加えます。

既存の実行結果ファイルを使うのではなく，新規の定義情報管理テンプレートにユニットの定義情報を入力することもできます。この場合は，定義情報管理テンプレートのマスターファイル※を別名でコピーして使用します。別名でコピーしたマスターファイルを開き，ユニットの定義情報を入力していきます。定義情報の書き方については，「4.3.1 ユニット定義の書き方」を参照してください。なお，定義情報管理テンプレートのマスターファイルからは，エクスポートができません。必ず別名でコピーしてから使用してください。

注※

32ビット版のJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストール先フォルダ¥bin¥AJS2DAMASTER.XLS

64ビット版のJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストール先フォルダ¥bin¥AJS2DAMASTER.XLSM

定義情報の入力，編集が終わったら，［EXPORT］ボタンをクリックして，定義情報をマネージャーホストに送信します。

複数の機能を指定してエクスポートを実行すると，「一括」「単独」「変更」「削除」の順に処理が実行されます。エクスポートの一括定義機能を使用する場合，一つでもエラーが発生したときはエクスポートが完了しません。エクスポートの単独定義機能，変更機能，および削除機能を使用した場合は，エラーが発生しても動作を継続します。なお，一括定義と単独定義などが混在している場合は，一括定義機能でエラーが発生しても，単独定義機能については動作を継続します。

複数の機能を指定してエクスポートを実行した場合，［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックスで指定したユニット名は，区分に「一括」を指定したユニットに対して有効です。区分に「単独」「変更」「削除」を指定したユニットのエクスポート先は，ユニット定義情報部のユニット名と上位ユニット完全名で決まります。

エクスポートを実行したあとは，最新の定義情報をインポートして実行結果ファイルを保存しておくと，更新情報を管理しやすくなります。

4.3.1　ユニット定義の書き方

ここでは，エクスポートをするためにユニットの定義情報を管理テンプレートに入力する場合に，ジョブネットやジョブなどのユニットをどのように記述すればよいかを説明します。

定義情報管理テンプレートには，ユニット（ジョブグループ，ジョブネット，ジョブ）の情報を定義します。1行に一つのユニットを定義します。定義の際は，上位のユニットから記述します。下位のユニットを先に定義すると，エクスポート時にエラーになる場合があります。

複数のユニットを定義する場合は，途中に空行を入れないで記述してください。

定義情報管理テンプレートでユニットを定義する場合に入力する項目について，次に示します。

ユニット名

定義するユニットのユニット名を入力します。ユニット名は必ず入力してください。ユニット名が入力されていない行があると，そこが定義情報の終わりとみなされ，以降の行は処理が行われません。

上位ユニット完全名

定義するユニットの上位ユニットを完全名で入力します。ユニット名と上位ユニット完全名は，エクスポートするユニットを特定するために必要な情報です。必ず入力してください。ただし，上位ユニットがルートジョブネットの場合は，何も入力しないで空欄にします。

ユニット種別

ユニットの種別を表す1〜4文字の文字列を指定します。指定する文字列については，定義情報管理テンプレートのコメント，または「5.1 定義情報一覧」を参照してください。

その他の情報

3.で指定したユニット種別に対応する情報を定義できます。定義項目の詳細については，「5.1 定義情報一覧」を参照してください。ユニットの種別によっては，JP1/AJS3 - Definition Assistantで定義できない項目もあります。定義できない項目の詳細については，「5.2 JP1/AJS3 - View定義項目との対応」を参照してください。

(1)　関連線の定義方法

関連線を定義する場合は，［先行］フィールドに直前のユニット名を入力します。また，［接続種別］フィールドに，通常の接続なら「seq」を，条件接続なら「con」を入力します。

ジョブネットの先頭にあるユニットの場合は，［先行］フィールドを空欄にします。下記の例のジョブEのように先行するユニットが複数ある場合は，［先行］フィールドに先行ユニットを複数入力します。複数のユニット名の間には，改行（［Alt］+［Enter］キー）を入力してください。

図4‒4　例1：関連線

表4‒2　例1：関連線の定義例

区分

ユニット名

上位ユニット

完全名

ユニット

種別

先行

接続

種別

一括

ジョブネット

n

一括

ジョブA

/ジョブネット

pj

一括

ジョブB

/ジョブネット

pj

ジョブA

seq

一括

ジョブC

/ジョブネット

pj

ジョブB

seq

一括

ジョブD

/ジョブネット

pj

ジョブB

seq

一括

ジョブE

/ジョブネット

pj

ジョブC

ジョブD

seq

seq

(2)　階層の定義方法

ネストジョブネットなど，定義するユニットが複数の階層にわたる場合も，ユニットをまとめて定義できます。

ネストジョブネットを定義する場合の例を次に示します。ネストジョブネットを定義する場合は，ジョブネットの定義を先に記述し，そのあとにネストジョブネット内のジョブを記述します。

図4‒5　例2：ネストジョブネット

表4‒3　例2：ネストジョブネットの定義例

区分

ユニット名

上位ユニット

完全名

ユニット

種別

先行

接続

種別

一括

ジョブネット1

n

一括

ジョブA

/ジョブネット1

pj

一括

ジョブB

/ジョブネット1

pj

ジョブネット2

seq

一括

ジョブネット2

/ジョブネット1

n

ジョブA

seq

一括

ジョブY

/ジョブネット1/ジョブネット2

pj

一括

ジョブZ

/ジョブネット1/ジョブネット2

pj

ジョブY

seq

(3)　アイコンの位置の定義方法

一括定義では，ユニットの位置情報を定義できます。これは，マップ上のどの位置にアイコンを配置するかをテンプレートに指定します。

アイコンの位置は，ユニットアイコンの数を単位にして表します。マップエリアの左上隅を縦1横1とし，縦横それぞれアイコン何個分の位置にあるかで位置を表します。次の図では，参考のためにグリッドを書いています。例えば，次の図の「ジョブA」アイコンは，縦3 横5と表します。

単独定義の場合は，位置を定義しても無効になり，JP1/AJS3の仕様から，JP1/AJS3 - Viewの［ジョブネットエディタ］ウィンドウの左上から右下方向にかけて空いている場所に自動的に配置されます。

図4‒6　例3：アイコンの位置

表4‒4　例3：アイコンの位置情報の定義例

区分

ユニット名

上位ユニット

完全名

ユニット

種別

位置情報

サイズ

縦

横

縦

横

一括

ジョブネット

n

8

10

一括

JP1イベント送信

/ジョブネット

evsj

4

8

一括

eventlog

/ジョブネット

ntwj

4

3

一括

ジョブA

/ジョブネット

pj

3

5

一括

ジョブB

/ジョブネット

pj

5

5

(4)　スケジュールルールの定義方法

ジョブネットのスケジュールルールを複数定義する場合は，セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）を入力して定義します。各セルの1行目がルール番号1のルール，2行目がルール番号2のルールとなります。

定義されているスケジュール定義情報を削除する場合は，ルール番号に対するセル内の行を空行にしてください。すべてのスケジュール定義を削除する場合は，ルール番号分の空行が必要です。

例4：複数のスケジュールルール

ルール番号1：実行開始日＝2009/7/15（絶対日）　開始時刻＝09:00

ルール番号2：実行開始日＝2009/7最終運用日　開始時刻＝18:00

表4‒5　例4：複数のスケジュールルールの定義例

区分

ユニット名

ユニット

種別

開始日

開始

時刻

種別

開始年月

開始日

一括

ジョブネット1

n

絶対日

運用日

2009/07

2009/07

15

最終

09:00

18:00

スケジュールルールの定義方法の詳細は，「4.5　JP1/AJS3 - Definition Assistantでのスケジュールルール」を参照してください。

(5)　引き継ぎ情報設定ジョブの定義方法

引き継ぎ情報設定ジョブを定義する場合は，ユニット定義情報部の［ユニット種別］のセルに「cpj」を，［カスタム種別］に「AJSVAR」を入力します。

また，引き継ぎ情報の定義方法は，環境設定パラメーター「USESET-PASSINGINFO」の値によって異なります。定義方法を次に示します。

(a)　環境設定パラメーター「USESET-PASSINGINFO」の値が「VIEW」の場合

この場合は，ツールユニット定義情報部の［引き継ぎ情報］に引き継ぎ情報を定義します。

［正規表現］のセルには，先行ジョブの標準出力ファイルから出力マクロ変数に設定する値を切り出す条件を，正規表現で指定します。

［出力マクロ変数］のセルには，マクロ変数名を「?AJS2xxxxx?」の形式で指定します。

表4‒6　例5：引き継ぎ情報の定義例（「USESET-PASSINGINFO」が「VIEW」の場合）

ツールユニット定義情報

引き継ぎ情報

正規表現

出力マクロ変数

DATE1(.*)

DATE2(.*)

?AJS2FILEDATE1?

?AJS2FILEDATE2?

補足事項

出力マクロ変数に半角スペースまたは全角スペースが含まれる場合は，エクスポート時に取り除かれて定義されます。ただし，エクスポート実行結果ファイルの出力マクロ変数は，半角スペースまたは全角スペースが含まれたままになります（指定した値は変更されません）。半角スペースまたは全角スペースを使用している出力マクロ変数を特定したい場合は，エラーチェック機能を使用してください。

出力マクロ変数にスペースが含まれる場合の，エクスポート結果およびエラーチェック結果の例を次に示します。

JP1/AJS3 - Definition Assistantでの定義例

例1：正規表現=DATE1(.*)　出力マクロ変数=?AJS2FILEDATE1?

例2：正規表現=○DATE2(.*)　出力マクロ変数=○?AJS2FILEDATE2?

例3：正規表現=○　出力マクロ変数=?AJS2FILEDATE3?○

例4：正規表現=（値なし）　出力マクロ変数=?AJS2FILE○DATE4?

例5：正規表現=DATE5(.*)　出力マクロ変数=?AJS2○?

（凡例）　○：半角または全角スペース

上記に示した各例のエクスポート結果およびエラーチェック結果は次のとおりです。

表4‒7　エクスポート結果およびエラーチェック結果の例

＃

エクスポート結果

（JP1/AJS3側のajsprintコマンドの出力結果）

エラーチェック結果

パラメーター（prm）

環境変数（env）

例1

△-o△FILEDATE1

env="AJS2SO_RE_FILEDATE1=DATE1(.*)";

入力エラーなし（KAVZ0250-I）

例2

△-o△FILEDATE2

env="AJS2SO_RE_FILEDATE2=○DATE2(.*)";

出力マクロ変数のエラー（KAVZ0259-E）

エラー要因：文字列不正

例3

△-o△FILEDATE3

env="AJS2SO_RE_FILEDATE3=○";

出力マクロ変数のエラー（KAVZ0259-E）

エラー要因：文字列不正

例4

△-o△FILEDATE4

env="AJS2SO_RE_FILEDATE4=";

正規表現のエラー（KAVZ0259-E）

エラー要因：使用値不正

出力マクロ変数のエラー（KAVZ0259-E）

エラー要因：文字列不正

例5

該当個所なし

該当個所なし

出力マクロ変数のエラー（KAVZ0259-E）

エラー要因：文字列不正

（凡例）　○：半角または全角スペース　△：半角スペース

出力マクロ変数のスペースは取り除かれますが，正規表現はスペースを指定できるため，そのまま定義されます。

(b)　環境設定パラメーター「USESET-PASSINGINFO」の値が「COM」の場合

この場合は，標準ジョブ定義情報部の［実行ファイル名］，［パラメーター］，および［環境変数］に引き継ぎ情報を定義します。

［実行ファイル名］のセルには，固定値「$JP1AJS2_JPOEXEPATH$/jpqpinfoset」を指定します。

［パラメーター］のセルには，「-o△出力変数1△...△-o△出力変数n」の形式で出力変数を指定します（△は半角スペース）。

［環境変数］のセルには，2行の固定値「AJS2SO_GLOBMACFILE=?AJS2SO_GLOBMACFILE?」，「AJS2SO_STDOUTFILE=?AJS2SO_STDOUTFILE?」を入力します。また，3行目以降に「AJS2SO_RE_出力変数=正規表現」の形式で正規表現および出力変数を指定します。

表4‒8　例6：引き継ぎ情報の定義例（「USESET-PASSINGINFO」が「COM」の場合）

標準ジョブ定義情報

実行ファイル名

パラメーター

環境変数

$JP1AJS2_JPOEXEPATH$/jpqpinfoset

-o FILEDATE1 -o FILEDATE2

AJS2SO_GLOBMACFILE=?AJS2SO_GLOBMACFILE?

AJS2SO_STDOUTFILE=?AJS2SO_STDOUTFILE?

AJS2SO_RE_FILEDATE1=DATE1(.*)

AJS2SO_RE_FILEDATE2=DATE2(.*)

(c)　注意事項

次の定義項目は，引き継ぎ情報設定ジョブには無効な項目であるため指定しないでください。指定した場合，エラーチェック機能でのチェック時にエラーになります。

ユニット共通定義情報部の［実行エージェント］

標準ジョブ定義情報部の［判定結果］

引き継ぎ情報設定ジョブの定義をエクスポートする際は，実行前にエラーチェック機能でのチェックを実施することをお勧めします。

ツールユニット定義情報部の引き継ぎ情報（正規表現および出力マクロ変数）は，変更エクスポートができません。

同一行でツールユニット定義情報部の［正規表現］セルと［出力マクロ変数］セル内の行数が異なる場合は，［出力マクロ変数］セル内の行数分処理します。

(6)　エラーになる定義内容

次のような定義の場合は，エラーになるため注意して定義してください。

(a)　区分に「一括」または「単独」を指定した場合

一括の上位ユニットが上の行で定義されていない。

一括で上位ユニットから下位ユニットの順番に定義されていない。

一括の先頭行で指定されたユニットより上位階層が指定されている。

単独を指定したユニット定義で，先行に指定したユニットがない。

同時に指定できない組み合わせの指定が含まれている。

同時に指定しなければならない定義情報が不足している。

ユニット階層の限界を超えている。

定義ユニットの個数が限界に達している。

ジョブネットの中にジョブグループ，プランニンググループまたはマネージャーユニットを作成しようとした。

ジョブ，マネージャーユニット，ホストリンクジョブネット，または起動条件ユニットの中にユニットを作成しようとした。

ルートジョブネットに指定できない定義情報が含まれている。

起動条件の中に32個を超えるイベントジョブを作成しようとした。

指定できない組み合わせの関連定義が指定されている。

起動条件の中に，イベントジョブ以外のユニット，またはリカバリー属性のユニットを作成しようとした。

ホストリンクジョブネットの上位パスに，リモートジョブネットが指定されている。

待ち合わせ条件定義情報部の待ち合わせ対象ユニット名を指定しないで，待ち合わせ条件定義情報部のそれ以外の定義項目を設定している。

フレキシブルジョブ定義情報部の［宛先／一斉配信エージェント］を指定しないで，フレキシブルジョブを作成しようとした。

標準ジョブ定義情報部の［実行ファイル名］を指定しないで，フレキシブルジョブを作成しようとした。

標準ジョブ定義情報部の［終了判定］−［判定結果］にmdf，exfのどちらかを指定し，［終了判定］−［ファイル名］を指定しないで，フレキシブルジョブを作成しようとした。

HTTP接続ジョブ定義情報部の次のどれかの項目を指定しないで，HTTP接続ジョブを作成しようとした。

接続設定ファイル名

ステータス格納ファイル名

受信ヘッダ格納ファイル名

HTTP接続ジョブ定義情報部の［受信データ格納方式］に「別ファイル」を指定するか，値の指定を省略し，かつ［受信ボディ格納ファイル］の指定をしないで，HTTP接続ジョブを作成しようとした。

標準ジョブ定義情報部の［環境変数］に10,240バイトより大きい値を指定してフレキシブルジョブを作成しようとした。

R/3ジョブ定義情報部の［環境変数］で設定された文字の合計数が20,479バイトより大きいSAPジョブを作成しようとした。

(b)　区分に「変更」を指定した場合

終了判定に「しきい値による判定」以外を設定しているユニットに対して，標準ジョブ定義情報部の「異常終了時リトライ」の値に「リトライする」を設定して，変更対象としている（マーキングしている）。

待ち合わせ条件が設定されていないユニットに対して，待ち合わせ対象ユニット名，待ち合わせ方法，および待ち合わせる世代がない場合の設定をすべて変更対象にしていない（マーキングしていない）。

待ち合わせ条件定義情報部の待ち合わせ対象ユニット名を「:X」で削除するように設定した場合，待ち合わせ条件定義情報部のそれ以外の定義項目の設定を変更対象にしていない。

(c)　区分に「削除」を指定した場合

削除するユニットの下位ユニットが下の行に定義されている。

(7)　複数項目から構成する定義

エクスポート時に複数の定義項目で一つの定義を構成するものがあります。次の定義項目を定義する場合は，注意してください。

(a)　区分に「一括」または「単独」を指定した場合

ユニット定義情報：位置情報の縦，横※1

ユニット定義情報：サイズの縦，横※1

ユニット共通定義情報：先行※2，接続種別

スケジュール定義情報：種別※2，開始年月，開始日

スケジュール定義情報：起算スケジュール※2，起算猶予日数

注※1

項目すべてが設定されている場合に処理対象になります。

注※2

定義数の基準となる定義項目。

この項目が定義されている行数分が処理対象になります。

(b)　区分に「変更」を指定した場合

次のペアとなっている定義項目のうち一つでも変更対象であれば，ほかの定義項目の内容も変更対象になります。

ユニット共通定義情報：先行※，接続種別

スケジュール定義情報：種別※，開始年月，開始日

スケジュール定義情報：起動条件の回数，時間

注※

定義数の基準となる定義項目。

この項目が定義されている行数分が処理対象になります。

判定ジョブ定義情報部の定義項目を変更対象とする場合，判定情報部の［条件］にri，ro，vri，vroのどれかを指定したときは，次に示す定義項目の内容も変更対象になります（マーキングされていなくても変更対象になります）。

「条件」にriまたはroを指定した場合

終了コード（下限），判定条件（下限），終了コード（上限），判定条件（上限）の内容も変更対象になります。

「条件」にvriまたはvroを指定した場合

変数（数値）（下限），判定条件（下限），変数（数値）（上限），判定条件（上限）の内容も変更対象になります。

フレキシブルジョブの標準ジョブ定義情報部の［終了判定］−［判定結果］にmdf，exfのどちらかを指定したときは，［終了判定］−［ファイル名］の内容も変更対象になります（マーキングされていなくても変更対象になります）。

HTTP接続ジョブ定義情報部の［受信データ格納方式］に「別ファイル」を指定するか，値の指定を省略したときは，［受信ボディ格納ファイル］の内容も変更対象になります（マーキングされていなくても変更対象になります）。

4.3.2　定義情報の一括定義

定義情報管理テンプレートに設定した定義情報すべてを，一括してマネージャーホストにエクスポートします。一括定義の手順を次に示します。

定義情報管理テンプレートを開く。

実行結果ファイル，または別名でコピーしたマスターファイルを開きます。

定義情報を入力する。

必要な定義情報をファイルに入力，編集します。

［CHECK］ボタンをクリックすると，入力した定義情報が，ユーザーが設定した入力条件に一致しているかどうかをチェックできます。

［区分］に「一括」を入力する。

「一括」は，リストボックスから選択するか，直接入力してください。［F5］キーを押すと，入力済みのすべての行に「一括」が入力されます。

エクスポートする行すべてに「一括」を入力してください。「一括」が入力されている行がエクスポートの対象になります。

［EXPORT］ボタンをクリックする。

［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックスが表示されます。環境設定ファイルにJP1ユーザー名，接続するマネージャーホスト名，スケジューラーサービス名，文字コード種別，およびエクスポートするユニット名が設定されている場合は，その設定内容がデフォルトで表示されます。

なお，［EXPORT］ボタンのクリック後に，マシン環境や定義内容のチェックを行うため，ユニット数が多い場合やご使用のマシンスペックによっては，［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックスが表示されるまで時間がかかる場合があります。

図4‒7　［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックス（ユーザー認証機能を使用しない場合）

図4‒8　［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックス（ユーザー認証機能を使用する場合）

エクスポート先についての情報を入力する。

入力する項目を次に示します。

［ユーザー名］（ユーザー認証機能を使用する場合だけ）

エクスポートで使用するJP1ユーザー名を指定します。

［パスワード］（ユーザー認証機能を使用する場合だけ）

エクスポートで使用するJP1ユーザーのパスワードを指定します。

［ホスト名］

エクスポート先のマネージャーホスト名を指定します。

［サービス名］

エクスポート先のスケジューラーサービス名を指定します。

［文字コード種別］

「AUTO」を指定します。

「AUTO」以外を指定する場合は，必ず接続先のJP1/AJS3 - Managerの環境設定パラメーター「AJSCHARCODE」に設定されている値を指定します。

［ユニット名］

定義情報をエクスポートする既存の上位ユニットの完全名を930バイト以内で入力します。ワイルドカード（「*」や「?」）は使用できません。

［ユニット名］の入力例を次に示します。

/

　ルートジョブグループの直下に定義情報をエクスポートします。例えば，ユニット定義情報部のユニット名のセルに「JOB」，上位ユニット名のセルに「NET」と定義した場合，/NET/JOBとして定義されます。

/GROUP

　/GROUPの直下に定義情報をエクスポートします。例えば，ユニット定義情報部のユニット名のセルに「JOB」，上位ユニット名のセルに「NET」と定義した場合，/GROUP/NET/JOBとして定義されます。

エクスポート先は，［ユニット名］で指定した値とExcel上で一括指定をしたユニットの最上位ユニットの「上位ユニット完全名」で決まります。

例えば，Excel上で次の定義を行い［ユニット名］で「JOBGROUP」と入力した場合は，エクスポート先は/JOBGROUP/GROUP/NETとなります。

区分

ユニット名

上位ユニット完全名

一括

NET

/GROUP

一括

JOBA

/GROUP/NET

［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックスの入力項目は，省略できません。

［OK］ボタンをクリックする。

エクスポートの処理を開始します。

エクスポート結果を確認する。

エクスポートが終了すると，KAVZ0402-Iのメッセージダイアログボックスが表示されます。［OK］ボタンをクリックして，実行結果を確認してください。実行結果は実行結果ファイルに出力されます。実行結果ファイルのファイル名，出力フォルダなどについては，「付録A.2 インポート，またはエクスポート実行時に作成されるファイル」を参照してください。

定義内容にエラーがあった場合は，エラーがあった行の「区分」セルの色が変わり，その行の最終列（「エラーメッセージ情報部」）にエラーメッセージが出力されます。エラーメッセージを基に対処してください。JP1/AJSのメッセージが出力されている場合の対処については，「6.4.1 エクスポートが正常終了しない場合」を参照してください。

なお，事前に環境設定パラメーターを指定しておくことで，テンプレートを開いたときにエクスポートを自動的に実行できます。設定する環境設定パラメーターの詳細については，「3.2 環境設定パラメーター」を参照してください。

一括定義は［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックスの「ユニット名」が定義先となるため，エクスポートで作成されたユニット定義をインポートし直して定義情報を管理することをお勧めします。一括定義で作成したユニット定義に対して「単独」，「変更」，「削除」を行う場合は，インポート実行結果ファイルを使用します。

4.3.3　ユニットの単独定義

定義情報管理テンプレートに入力されている情報のうち，特定のユニットの情報だけをエクスポートします。単独定義の手順を次に示します。

定義情報管理テンプレートを開く。

実行結果ファイル，または別名でコピーしたマスターファイルを開きます。

定義情報を入力する。

必要な定義情報をファイルに入力，編集します。

［CHECK］ボタンをクリックすると，入力した定義情報が，ユーザーが設定した入力条件に一致しているかどうかをチェックできます。

情報を入力した行の［区分］に「単独」を入力する。

「単独」は，リストボックスから選択するか，直接入力してください。［F6］キーを押すと，入力済みのすべての行に「単独」が入力されます。

定義を反映させたいユニットの行すべてに「単独」を入力してください。「単独」が入力されている行がエクスポートの対象になります。

［EXPORT］ボタンをクリックする。

［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックスが表示されます。環境設定ファイルにJP1ユーザー名，接続するマネージャーホスト名，スケジューラーサービス名，および文字コード種別が設定されている場合は，その設定内容がデフォルトで表示されます。

なお，［EXPORT］ボタンのクリック後に，マシン環境や定義内容のチェックを行うため，ユニット数が多い場合やご使用のマシンスペックによっては，［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックスが表示されるまで時間がかかる場合があります。

エクスポート先についての情報を入力する。

入力する項目を次に示します。

［ユーザー名］（ユーザー認証機能を使用する場合だけ）

エクスポートで使用するJP1ユーザー名を指定します。

［パスワード］（ユーザー認証機能を使用する場合だけ）

エクスポートで使用するJP1ユーザーのパスワードを指定します。

［ホスト名］

エクスポート先のマネージャーホスト名を指定します。

［サービス名］

エクスポート先のスケジューラーサービス名を指定します。

［文字コード種別］

「AUTO」を指定します。

「AUTO」以外を指定する場合は，必ず接続先のJP1/AJS3 - Managerの環境設定パラメーター「AJSCHARCODE」に設定されている値を指定します。

［ユニット名］

入力不要です。

［ホスト名］，［サービス名］，および［文字コード種別］は，必ず入力します。

［OK］ボタンをクリックする。

エクスポートの処理を開始します。

エクスポート結果を確認する。

エクスポートが終了すると，KAVZ0402-Iのメッセージダイアログボックスが表示されます。［OK］ボタンをクリックして，実行結果を確認してください。実行結果は実行結果ファイルに出力されます。実行結果ファイルのファイル名，出力フォルダなどについては，「付録A.2 インポート，またはエクスポート実行時に作成されるファイル」を参照してください。

定義内容にエラーがあった場合は，エラーがあった行の「区分」セルの色が変わり，その行の最終列（「エラーメッセージ情報部」）にエラーメッセージが出力されます。エラーメッセージを基に対処してください。JP1/AJSのメッセージが出力されている場合の対処については，「6.4.1 エクスポートが正常終了しない場合」を参照してください。

4.3.4　ユニット定義情報の変更

ユニットの定義情報のうち，特定の項目だけを変更できます。ユニット定義情報の変更手順を次に示します。

定義情報管理テンプレートを開く。

実行結果ファイル，または別名でコピーしたマスターファイルを開きます。

変更したい定義情報を入力する。

変更するユニットのユニット名と上位ユニット完全名を指定し，変更する項目の情報を入力します。変更しない項目の情報は省略できます。ユニット名を省略すると，その行を空白行と判断され，それ以降の行は処理されません。

なお，「ユニット定義情報部」，「ユニット共通属性情報部」の「種別」，「ジョブグループ定義情報部」の「ジョブグループ種別」，「その他の定義情報部」，「カスタムジョブ定義情報部」，および「最終更新日時情報部」は変更できません。

［CHECK］ボタンをクリックすると，入力した定義情報が，ユーザーが設定した入力条件に一致しているかどうかをチェックできます。

変更する項目のセルをマーキングする。

変更する情報を入力したセルを選択して，［F2］キーを押してください。選択したセルの色が変わります。マーキングしたセルの情報だけを更新します。セルの色を元に戻すには，［F3］キーを押します。

情報を入力した行の［区分］に「変更」を入力する。

「変更」は，リストボックスから選択するか，直接入力してください。［F7］キーを押すと，定義済みのすべての行に「変更」が入力されます。

エクスポートする行すべてに「変更」を入力してください。「変更」が入力されている行のマーキングしたセルがエクスポートの対象になります。

［EXPORT］ボタンをクリックする。

［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックスが表示されます。環境設定ファイルにJP1ユーザー名，接続するマネージャーホスト名，スケジューラーサービス名，および文字コード種別が設定されている場合は，その設定内容がデフォルトで表示されます。

なお，［EXPORT］ボタンのクリック後に，マシン環境や定義内容のチェックを行うため，ユニット数が多い場合やご使用のマシンスペックによっては，［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックスが表示されるまで時間がかかる場合があります。

エクスポート先についての情報を入力する。

入力する項目を次に示します。

［ユーザー名］（ユーザー認証機能を使用する場合だけ）

エクスポートで使用するJP1ユーザー名を指定します。

［パスワード］（ユーザー認証機能を使用する場合だけ）

エクスポートで使用するJP1ユーザーのパスワードを指定します。

［ホスト名］

エクスポート先のマネージャーホスト名を指定します。

［サービス名］

エクスポート先のスケジューラーサービス名を指定します。

［文字コード種別］

「AUTO」を指定します。

「AUTO」以外を指定する場合は，必ず接続先のJP1/AJS3 - Managerの環境設定パラメーター「AJSCHARCODE」に設定されている値を指定します。

［ユニット名］

入力不要です。

［ホスト名］，［サービス名］，および［文字コード種別］は，必ず入力します。

［OK］ボタンをクリックする。

エクスポートの処理を開始します。

エクスポート結果を確認する。

エクスポートが終了すると，KAVZ0402-Iのメッセージダイアログボックスが表示されます。［OK］ボタンをクリックして，実行結果を確認してください。実行結果は実行結果ファイルに出力されます。実行結果ファイルのファイル名，出力フォルダなどについては，「付録A.2 インポート，またはエクスポート実行時に作成されるファイル」を参照してください。

定義内容にエラーがあった場合は，エラーがあった行の「区分」セルの色が変わり，その行の最終列（「エラーメッセージ情報部」）にエラーメッセージが出力されます。エラーメッセージを基に対処してください。JP1/AJSのメッセージが出力されている場合の対処については，「6.4.1 エクスポートが正常終了しない場合」を参照してください。

4.3.5　ユニットの削除

ユニットを削除する手順を説明します。

インポート，エクスポートの実行結果ファイルを開く。

削除したい行の［区分］に「削除」を入力する。

「削除」は，リストボックスから選択するか，直接入力してください。［F8］キーを押すと，定義済みのすべての行に「削除」が入力されます。

削除する行は，ユニット名と上位ユニット完全名の指定が必要です。それ以外の項目の記述は不要です。

エクスポートする行すべてに「削除」を入力してください。「削除」が入力されている行がエクスポートの対象になります。

［EXPORT］ボタンをクリックする。

確認メッセージダイアログボックスが表示されます。［OK］ボタンをクリックすると，［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックスが表示されます。環境設定ファイルにJP1ユーザー名，接続するマネージャーホスト名，スケジューラーサービス名，および文字コード種別が設定されている場合は，その設定内容がデフォルトで表示されます。

なお，［EXPORT］ボタンのクリック後に，マシン環境や定義内容のチェックを行うため，ユニット数が多い場合やご使用のマシンスペックによっては，［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックスが表示されるまで時間がかかる場合があります。

エクスポート先についての情報を入力する。

入力する項目を次に示します。

［ユーザー名］（ユーザー認証機能を使用する場合だけ）

エクスポートで使用するJP1ユーザー名を指定します。

［パスワード］（ユーザー認証機能を使用する場合だけ）

エクスポートで使用するJP1ユーザーのパスワードを指定します。

［ホスト名］

エクスポート先のマネージャーホスト名を指定します。

［サービス名］

エクスポート先のスケジューラーサービス名を指定します。

［文字コード種別］

「AUTO」を指定します。

「AUTO」以外を指定する場合は，必ず接続先のJP1/AJS3 - Managerの環境設定パラメーター「AJSCHARCODE」に設定されている値を指定します。

［ユニット名］

入力不要です。

［ホスト名］，［サービス名］，および［文字コード種別］は，必ず入力します。

［OK］ボタンをクリックする。

エクスポートの処理を開始します。

エクスポート結果を確認する。

エクスポートが終了すると，KAVZ0402-Iのメッセージダイアログボックスが表示されます。［OK］ボタンをクリックして，実行結果を確認してください。実行結果は実行結果ファイルに出力されます。実行結果ファイルのファイル名，出力フォルダなどについては，「付録A.2 インポート，またはエクスポート実行時に作成されるファイル」を参照してください。

定義内容にエラーがあった場合は，エラーがあった行の「区分」セルの色が変わり，その行の最終列（「エラーメッセージ情報部」）にエラーメッセージが出力されます。エラーメッセージを基に対処してください。JP1/AJSのメッセージが出力されている場合の対処については，「6.4.1 エクスポートが正常終了しない場合」を参照してください。

4.4　JP1/AJS3 - Viewの起動

JP1/AJS3 - Definition Assistantでは，インポート，またはエクスポートの実行結果ファイルからJP1/AJS3 - Viewを起動できます。また，JP1/AJS3 - Viewから定義情報管理テンプレートを開くこともできます。

この節では，それぞれの操作方法を説明します。

4.4.1　実行結果ファイルからJP1/AJS3 - Viewを起動する

インポート，またはエクスポートの実行結果ファイルからJP1/AJS3 - Viewを起動できます。起動の手順を次に示します。

実行結果ファイルを開く。

JP1/AJS3 - Viewで表示させたいユニットを選択する。

該当するユニットの行またはセルを選択してください。

［VIEW］ボタンをクリックする。

ログイン情報ファイルを使用している場合

指定したユニットが選択された状態で，JP1/AJS3 - Viewのウィンドウが表示されます。

ログイン情報ファイルを使用していない場合

JP1/AJS3 - Viewの［ログイン］画面が表示されます。［ログイン］画面でログインすると，指定したユニットが選択された状態で，JP1/AJS3 - Viewのウィンドウが表示されます。

JP1/AJS3 - Viewを起動したときに表示されるウィンドウは，選択したユニットの種類によって異なります。表示されるウィンドウを次に示します。

表4‒9　ユニット種別ごとの表示ウィンドウ

選択したユニット

表示されるウィンドウ

ユニットが選択されているエリア

ジョブグループ

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ

ツリーエリア

ジョブネット

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

ツリーエリア

ジョブ

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

マップエリア

マネージャージョブグループ※

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ

リストエリア

マネージャージョブネット※

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ

リストエリア

起動条件

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

ツリーエリア

ホストリンクジョブネット

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

マップエリア

ジョブネットコネクタ

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

マップエリア

注

［ジョブネットエディタ］ウィンドウは排他編集モードで起動できません。

注※

マネージャージョブグループおよびマネージャージョブネットの参照先ユニットではなく，該当するユニット自体が表示されます。

次の場合には，JP1/AJS3 - Viewを起動できません。

定義情報管理テンプレートのマスターファイル（別名でコピーしたファイルも含む）から起動しようとした場合

複数のユニットを選択した場合，またはユニットを何も選択していない場合

4.4.2　JP1/AJS3 - Viewから定義情報管理テンプレートを開く

JP1/AJS3 - Viewから定義情報管理テンプレートを開けます。JP1/AJS3 - Viewから定義情報管理テンプレートを開く場合は，JP1/AJS3 - ViewでJP1/AJS3 - Definition Assistantを起動するツールとして登録しておく必要があります。登録の方法については，「3.1.7(2) JP1/AJS3 - Viewから定義情報管理テンプレートを開く場合」，およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3 - Viewから定義情報管理テンプレートを開く手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ，または［ジョブネットエディタ］ウィンドウでユニットを一つ選択する。

［オプション］−［ツールの設定］を選択する。

［ツールの設定］ダイアログボックスが表示されます。

［ツール一覧］からJP1/AJS3 - Definition Assistantの登録名を選択し，［起動］をクリックする。

環境設定パラメーター「USERCHECKLEVEL」に「0」または「1」を指定している場合

選択したユニットをインポートして，定義情報管理テンプレートが開きます。

環境設定パラメーター「USERCHECKLEVEL」に「2」を指定している場合

［ユニットのインポート］ダイアログボックスが表示されます。ユーザー名とパスワードを入力して［OK］をクリックすると，選択したユニットをインポートして，定義情報管理テンプレートが開きます。

注意事項

JP1/AJS3 - Definition Assistantの環境設定ファイル（ajs2da.conf）に自動インポートの設定がされている場合は，インポートの自動実行終了後，定義情報管理テンプレートが閉じられます。また，JP1/AJS3 - Viewから定義情報管理テンプレートを開いたときに，エクスポートの自動実行が設定されているとエラーになります。

4.5　JP1/AJS3 - Definition Assistantでのスケジュールルール

この節では，JP1/AJS3のスケジュールルールをJP1/AJS3 - Definition Assistantで扱う方法について説明します。

4.5.1　スケジュールルールの概要

ここではJP1/AJS3のスケジュールルールの概要，およびJP1/AJS3 - Definition Assistantのスケジュールルール定義について説明します。

(1)　スケジュール情報

JP1/AJS3では，ジョブネットの実行予定を計算するために，実行開始日時，実行周期（処理サイクル），または振り替え方法などをスケジュール情報として定義します。

スケジュール情報は，JP1/AJS3 - Viewでは［スケジュールの設定］ダイアログボックスで設定し，JP1/AJS3 - Definition Assistantでは定義情報管理テンプレートのスケジュール定義情報部で設定します。詳細については，「5.1.1(11)　スケジュール定義情報部」を参照してください。

JP1/AJS3 - Definition Assistantでは，スケジュール情報をインポート機能で取り込み，エクスポート機能で反映できます。

図4‒9　JP1/AJS3 - Definition Assistantでのスケジュール情報のインポートとエクスポート

(2)　スケジュールルール

JP1/AJS3では，実行開始日時，実行周期（処理サイクル），または振り替え方法など，実行スケジュールを計算するためのルールを規定したものを，スケジュールルールと呼びます。

JP1/AJS3 - Definition Assistantでスケジュールルールを定義する場合は，スケジュール定義情報部の［リンクするルール番号］から［起動条件］：［時間］までの項目を使用します。JP1/AJS3 - Definition Assistantでスケジュールルールを定義する場合は，スケジュール定義情報部の［開始日］の項目が基準となるため，必ず入力してください。それ以外の項目については，必要に応じて入力してください。

図4‒10　スケジュールルールの定義で使用するJP1/AJS3 - Definition Assistantの項目

(3)　スケジュールルールの定義内容

JP1/AJS3 - Definition Assistantでスケジュール定義情報部の［開始日］は，［種別］，［開始年月］および［開始日］で構成されます。

JP1/AJS3 - Definition Assistantでスケジュールルールを定義する場合，スケジュール定義情報部の［開始日］の値は次の表のどれかである必要があります。

なお，スケジュール定義情報部の［開始日］：［開始日］は，指定できる値が［開始日］：［種別］の値で異なるので注意してください。

JP1/AJS3 - Definition Assistantでスケジュールルールを定義する場合の基準となるスケジュール定義情報部の［開始日］について，JP1/AJS3 - ViewとJP1/AJS3 - Definition Assistantの違いを次の表に示します。

表4‒10　JP1/AJS3 ViewとJP1/AJS3 - Definition Assistantのスケジュールルール（種別，開始年月および開始日）の違い

項番

JP1/AJS3 - Viewの項目

JP1/AJS3 - Definition Assistantの項目

備考

種別

開始年月※

開始日

種別

開始年月※

開始日

1

登録日

−

−

登録日

−

−

開始年月と開始日は設定しません。

2

絶対日

yyyy/mm

日付指定

絶対日

yyyy/mm

n

nに指定できる値：

（1）年月を省略した場合

1〜31（単位：日）

（2）年だけを省略した場合

2月：1〜29（単位：日）

その他の月：指定した月での指定できる日数

（3）年月を指定した場合

指定した年月の指定できる日数

3

月末指定

最終

最終日

4

最終-n

nに指定できる値：0〜30（単位：日）

5

曜日指定

X曜

Xに指定できる値：月，火，水，木，金，土，日のどれか

6

第nX曜

nに指定できる値：1〜5のどれか

Xに指定できる値：月，火，水，木，金，土，日のどれか

7

最終X曜

Xに指定できる値：月，火，水，木，金，土，日のどれか

8

相対日

yyyy/mm

日付指定

相対日

yyyy/mm

n

nに指定できる値：1〜35（単位：日）

9

月末指定

最終

最終日

10

最終-n

nに指定できる値：0〜30（単位：日）

11

曜日指定

X曜

Xに指定できる値：月，火，水，木，金，土，日のどれか

12

第nX曜

nに指定できる値：1〜5のどれか

Xに指定できる値：月，火，水，木，金，土，日のどれか

13

最終X曜

Xに指定できる値：月，火，水，木，金，土，日のどれか

14

運用日

yyyy/mm

日付指定

運用日

yyyy/mm

第n

nに指定できる値：1〜35（単位：日）

15

月末指定

最終

最終運用日

16

最終-n

nに指定できる値：0〜34（単位：日）

17

休業日

yyyy/mm

日付指定

休業日

yyyy/mm

第n

nに指定できる値：1〜35（単位：日）

18

月末指定

最終

最終休業日

19

最終-n

nに指定できる値：0〜34（単位：日）

20

−

−

−

不定期

−

−

スケジュールルールが未定義の場合を表します。

（凡例）

−：設定できません。

注※

ジョブネットの実行開始年月を「yyyy/mm」の形式で定義します。

yyyy

ジョブネットの実行開始日の年を西暦で指定します。

指定できる値：1994〜2099（単位：年）

デフォルト値：ジョブネットを実行登録した日の年

mm

ジョブネットの実行開始日の月を指定します。

指定できる値：1〜12（単位：月）

デフォルト値：ジョブネットを実行登録した日の月

yyyyは省略できます。yyyyを省略すると，mmも省略できます。yyyyとmmの両方を省略すると，ジョブネットを実行登録した日の年月が仮定されます。

(4)　スケジュールルールが未定義の場合

JP1/AJS3では，スケジュールルールが1つも設定されていないことを「スケジュールルールが未定義」と呼びます。JP1/AJS3 - Definition Assistantでは，スケジュールルールが未定義の場合，スケジュール定義情報部の［開始日］：［種別］で「不定期」と表します。

JP1/AJS3 - View上でスケジュールルールが1つも設定されていないユニットをJP1/AJS3 - Definition Assistantでインポートすると［開始日］：［種別］が「不定期」で表示されます。

また，JP1/AJS3 - Definition Assistantで［開始日］：［種別］を「不定期」にしてエクスポートを実行すると，スケジュールルールが1つも設定されていないユニットを定義できます。

図4‒11　スケジュールルールが未定義の場合

(5)　スケジュールルールを複数定義する場合

JP1/AJS3 - Definition Assistantでスケジュールルールを複数定義する場合は，スケジュール定義情報部の［リンクするルール番号］から［起動条件］：［時間］までのセル内で値を改行（［Alt］+［Enter］キー）区切りで入力して定義します。

この場合，セル内の1行目がルール番号1のルール，2行目がルール番号2のルールとなります。

スケジュールルールは一つのジョブネットに最大144個設定できます。

図4‒12　スケジュールルールを複数定義する場合

4.5.2　スケジュールルールの定義方法

JP1/AJS3 - Definition Assistantのスケジュールルール定義は，エクスポート機能を使用します。エクスポート機能の詳細は「2.2　エクスポート機能」を参照してください。

ここでは，スケジュールルールの定義方法について説明します。

(1)　スケジュールルールの定義

スケジュールルールは，一括定義機能または単独定義機能で定義します。

(a)　連続するスケジュールルールを定義する

スケジュールルールをルール番号順に連続して定義する場合は，セル内で値を入力するときに途中に空行を入力せずに設定します。

例えば，スケジュールルールのルール番号1から3までを定義する場合は，次の図のようにセル内の1行目から3行目まで値を入力します。

図4‒13　連続するスケジュールルールの定義

(b)　連続しないスケジュールルールを定義する

スケジュールルールをルール番号で連続せずに定義する場合は，定義しないルール番号のセル内の行は空行だけにします。

例えば，スケジュールルールのルール番号1とルール番号4を設定する場合は，次の図のようにセル内の1行目と4行目に値を入力し，セル内の2行目と3行目は空行だけとします。

図4‒14　連続しないスケジュールルールの定義

(c)　スケジュールルールをデフォルト定義とする

スケジュールルールをデフォルト定義とする場合は，スケジュールルールで使用する項目のセルの値をすべて空にします。

スケジュールルールで使用する項目のセルの値をすべて空にして，一括定義によるエクスポートまたは単独定義によるエクスポートを実行すると，JP1/AJS3 - Viewでジョブネットを新規に作成した場合と同じ定義となります。この場合，スケジュールルールはルール番号1が定義されます。

図4‒15　デフォルト定義のスケジュールルール

(d)　スケジュールルールを未定義とする

スケジュールルールを未定義とする場合は，スケジュール定義情報部の［開始日］で［種別］に「不定期」を入力し，［開始年月日］と［開始日］のセルの値を空にします。

図4‒16　未定義のスケジュールルール

(2)　スケジュールルールの変更

変更エクスポートでスケジュールルールを変更する方法について説明します。

(a)　エクスポート先にスケジュールルールが存在しない場合

スケジュールルールが存在しないジョブネットにスケジュールルールを変更エクスポートすると，スケジュールルールを追加できます。この場合，スケジュール定義情報部の［開始日］の［種別］，［開始年月］，および［開始日］を変更対象にして変更エクスポートを実行します。

スケジュールルールが追加される場合

スケジュール定義情報部の［開始日］の［種別］，［開始年月］，および［開始日］を変更対象にして変更エクスポートを実行すると，スケジュールルールが追加されます。

図4‒17　スケジュールルールが追加される変更エクスポート

スケジュールルールが追加されない場合

スケジュール定義情報部の［開始日］の［種別］，［開始年月］，および［開始日］を変更対象にせずに変更エクスポートを実行すると，スケジュールルールが追加されません。

［開始時刻］だけを変更対象にして変更エクスポートを実行した場合の例を次の図に示します。

図4‒18　スケジュールルールが追加されない変更エクスポート（［開始時刻］を変更対象にした場合）

(b)　エクスポート先にスケジュールルールが存在する場合

スケジュールルールが存在するジョブネットに，スケジュールルールを変更エクスポートする場合，スケジュールルールのルール数により次のように実行されます。

ルール数が同じ場合

エクスポート先のスケジュールルールのルール数とJP1/AJS3 - Definition Assistant上でのルール数（セル内の行数）が同じ場合に変更エクスポートを実行すると，セルに入力した値でスケジュールルールが変更されます。

次の図に示す例では，セル内の1行目の内容がルール番号1に反映され，2行目の内容がルール番号2に反映されます。

図4‒19　エクスポート先のルール数と同じ場合の変更エクスポート

エクスポート先のルール数が多い場合

エクスポート先のスケジュールルールのルール数がJP1/AJS3 - Definition Assistant上でのルール数よりも多い場合に変更エクスポートを実行すると，セルで設定した値でスケジュールルールが変更され，それ以外は変更されません。

次の図に示す例では，エクスポート先でジョブネットのスケジュールルール数が2つで，JP1/AJS3 - Definition Assistant上でのスケジュールルールの行数が1行です。この場合，1行目の内容がルール番号1に反映されます。

JP1/AJS3 - Definition Assistant上に2行目の値が設定されていないので，ルール番号2の内容は変更されません。

図4‒20　エクスポート先のルール数が多い場合の変更エクスポート

JP1/AJS3 - Definition Assistant上のルール数が多い場合

エクスポート先のスケジュールルールのルール数よりもJP1/AJS3 - Definition Assistant上のルール数が多い場合に変更エクスポートを実行すると，セルで設定した値でスケジュールルールが追加，変更されます。

次の図に示す例では，エクスポート先のジョブネットのスケジュールルールが1つで，JP1/AJS3 - Definition Assistant上でスケジュールルールの行数が2行です。この場合，1行目の内容がルール番号1に反映され，2行目の内容がルール番号2として追加されます。

なお，スケジュールルールが追加されるのはスケジュール定義情報部の［開始日］の［種別］，［開始年月］，および［開始日］を変更対象にした場合だけです。

図4‒21　JP1/AJS3 - Definition Assistant上のルール数が多い場合の変更エクスポート

(3)　スケジュールルールの削除

スケジュールルールを削除する方法について説明します。

(a)　スケジュールルールの一部を削除する

スケジュールルールの一部を変更エクスポートで削除する場合は，スケジュール定義情報部の［開始日］で，削除するルール番号に対応するセル内の行を空行にします。

スケジュールルールの途中のルール番号を削除する

例えば，次の図に示すように，エクスポート先のジョブネットのスケジュールルールがルール番号1から3まで定義されています。この場合，ルール番号2を変更エクスポートで削除するには，［種別］，［開始年月］，および［開始日］のセル内で2行目を空行にして変更エクスポートを実行します。

図4‒22　スケジュールルールの途中のルール番号を削除

スケジュールルールの最後のルール番号を削除する

例えば，次の図に示すように，エクスポート先のジョブネットのスケジュールルールがルール番号1から3まで定義されています。この場合，ルール番号3を変更エクスポートで削除するには，［種別］，［開始年月］，および［開始日］のセル内で3行目を空行にして変更エクスポートを実行します。

図4‒23　スケジュールルールの最後のルール番号を削除

(b)　すべてのスケジュールルールを削除する

すべてのスケジュールルールを削除するには，次のどちらかの方法を使います。

スケジュール定義情報部の［開始日］の［種別］，［開始年月］，および［開始日］で，ルール番号分の空行を設定して，変更エクスポートを実行します。

例えば，次の図に示すように，エクスポート先のジョブネットのスケジュールルールがルール番号1から3まで定義されています。［種別］，［開始年月］，および［開始日］のセル内で1〜3行目をすべて空行にして変更エクスポートを実行すると，すべてのスケジュールルールが削除されます。

図4‒24　すべてのスケジュールルールを削除（スケジュールルールに空行を設定）

スケジュール定義情報部の［開始日］の［種別］に「不定期」を設定し，［開始年月］と［開始日］のセルの値を空にして変更エクスポートを実行します。

例えば，次の図に示すように，エクスポート先のジョブネットのスケジュールルールがルール番号1から5まで定義されています。［種別］に「不定期」を設定し，［開始年月］，および［開始日］のセルを空にして変更エクスポートを実行すると，すべてのスケジュールルールが削除されます。

図4‒25　すべてのスケジュールルールを削除（［種別］に「不定期」を設定）

(4)　［上位のジョブネットに依存する］を有効にしたスケジュールルール

ネストジョブネットやネストリモートジョブネットでは，スケジュールルールの［上位のジョブネットに依存する］を有効にできます。JP1/AJS3 - Definition Assistantで［上位のジョブネットに依存する］を有効にする方法を次に示します。

(a)　一括定義機能または単独定義機能で有効にする場合

一括定義機能または単独定義機能で［上位のジョブネットに依存する］を有効にする場合は，スケジュール定義情報部の［上位のジョブネットに依存する］のセルに「y」を設定し，［リンクするルール番号］から［起動条件］：［時間］までのセルの値を空にしてエクスポートを実行します。

なお，［リンクするルール番号］から［起動条件］：［時間］までのセルに値が設定されている場合は，［上位のジョブネットに依存する］で設定した値が無効になります。

図4‒26　［上位のジョブネットに依存する］の有効化（一括定義機能または単独定義機能でのエクスポートの場合）

(b)　変更機能で有効にする場合

変更機能で，エクスポート先のユニットの［上位のジョブネットに依存する］を有効にする場合は，スケジュール定義情報部の［上位のジョブネットに依存する］のセルに「y」を設定してエクスポートを実行します。

なお，変更エクスポートで［上位のジョブネットに依存する］を有効にした場合，エクスポート先のユニットのスケジュールルールの定義はすべて削除されます。

図4‒27　［上位のジョブネットに依存する］の有効化（変更エクスポートの場合）

4.6　JP1/AJS3 - Definition Assistantでのカレンダー情報の変更

この節では，JP1/AJS3のカレンダー情報をJP1/AJS3 - Definition Assistantで変更する方法について説明します。

4.6.1　カレンダー情報の概要

ここではJP1/AJS3のカレンダー情報の概要，およびJP1/AJS3 - Definition Assistantのカレンダー情報の変更で使用できるオプションについて説明します。

(1)　カレンダー情報

JP1/AJS3では，ジョブネットの実行予定の一つとして運用日・休業日を定義し，JP1/AJS3運用上のカレンダーとして作成できます。

カレンダー情報は，JP1/AJS3 - Viewでは［月間カレンダー編集］ウィンドウまたは［年間カレンダー編集］ウィンドウで設定し，JP1/AJS3 - Definition Assistantでは定義情報管理テンプレートのカレンダー定義情報部で設定します。詳細については，「5.1.1(7)　カレンダー定義情報部」を参照してください。

JP1/AJS3 - Definition Assistantでは，カレンダー情報をインポート機能で取り込み，エクスポート機能で反映できます。

図4‒28　JP1/AJS3 - Definition Assistantでのカレンダー情報のインポートとエクスポート

(2)　カレンダー情報の変更で使用できるオプション

JP1/AJS3 - Definition Assistantでカレンダー情報を変更する場合は，定義情報管理テンプレートのカレンダー定義情報部の運用日・休業日のセルの先頭または日付の末尾に，変更したい内容に応じたオプションを追加し，そのセルを［F2］キーでマーキングします。マーキングしたセルの内容は，定義情報の変更エクスポートを実行したときに反映されます。

カレンダー定義情報部（運用日・休業日）の変更で使用できるオプションを，次の表に示します。

表4‒11　カレンダー定義情報部（運用日・休業日）の変更で使用できるオプション

項番

変更したい内容

セルに指定する内容

オプションの使用方法の詳細

日付

オプション

1

運用日または休業日の日付を追加

追加したい日付

指定なし

4.6.2(1)

2

運用日または休業日の日付を削除

削除したい日付

:X（日付の末尾）

4.6.2(2)

3

指定した日付（削除対象日）以前のカレンダー情報をまとめて削除※1

削除対象日の日付

:D（日付の末尾）

4.6.2(3)

4

カレンダー情報をすべて削除※2

指定なし

:C（先頭行）

4.6.2(4)

注※1

マーキングしていないカレンダー情報（運用日，休業日）のセルの定義情報も削除対象となります（変更エクスポートによる更新の影響を受けます）。残したい定義情報がある場合は，残したい値を設定したセルをマーキングしておく必要があります。

注※2

マーキングしていないカレンダー情報（週間標準値，運用日，休業日）のセルの定義情報も削除対象となります（変更エクスポートによる更新の影響を受けます）。残したい定義情報がある場合は，残したい値を設定したセルをマーキングしておく必要があります。

4.6.2　カレンダー情報の変更方法

JP1/AJS3 - Definition Assistantのカレンダー情報の変更は，エクスポート機能を使用します。エクスポート機能の詳細は「2.2　エクスポート機能」を参照してください。

ここでは，変更エクスポートでカレンダー情報を変更する方法について説明します。

(1)　運用日または休業日の日付を追加する

運用日または休業日の日付を追加する場合は，運用日または休業日のセルで，追加したい日付を入力し，［F2］キーでマーキングします。変更エクスポートを実行すると，対象の日付が追加されます。

運用日の日付を追加する例を，次に示します。

図4‒29　運用日の日付を追加する例

なお，次の図に示すように，インポート時に設定された日付をセルからいったん削除し，追加する日付だけを入力した場合でも，上記の例と同様の対象の日付が追加されます。

図4‒30　運用日の日付を追加する例（追加する日付だけを入力した場合）

(2)　運用日または休業日の日付を削除する

運用日または休業日の日付を削除する場合は，運用日または休業日のセルで，削除したい日付の末尾に「:X」を付加し，［F2］キーでマーキングします。変更エクスポートを実行すると，対象の日付が削除されます。

重要

カレンダー定義情報部の運用日または休業日に，日付の追加（オプションなし）と日付の削除（「:X」オプション）を同じ日付で設定した場合，日付の削除（「:X」オプション）が有効になります。

休業日の日付を削除する例を，次に示します。

図4‒31　休業日の日付を削除する例

なお，次の図に示すように，インポート時に設定された日付をセルからいったん削除し，削除する日付だけを「:X」を付加して入力した場合でも，上記の例と同様の対象の日付が削除されます。

図4‒32　休業日の日付を削除する例（削除する日付だけを入力した場合）

(3)　指定した日付以前のカレンダー情報をまとめて削除する

(a)　過去のカレンダー情報をまとめて削除する場合

指定した日付（削除対象日）以前のカレンダー情報（運用日・休業日）をまとめて削除する場合は，運用日または休業日のセルで，削除対象日の日付に続けて「:D」オプションを入力し，［F2］キーでマーキングします。変更エクスポートを実行すると，削除対象日以前の日付がまとめて削除されます。

なお，「:D」オプションは，マーキングしていないカレンダー情報（運用日，休業日）のセルの定義情報にも適用されます。

過去のカレンダー情報をまとめて削除する場合の例を，次に示します。

■2019年3月末までのカレンダー情報をまとめて削除する場合

図4‒33　過去のカレンダー情報をまとめて削除する例

(b)　過去のカレンダー情報を削除し，未来のカレンダー情報を追加する場合

指定した日付（削除対象日）以前の過去のカレンダー情報の削除と，未来のカレンダー情報の追加を同時に行う場合は，運用日または休業日のセルの先頭行に削除対象日の日付に続けて「:D」オプションを入力した上で，追加したい日付を入力し，［F2］キーでマーキングします。変更エクスポートを実行すると，対象の日付の削除と追加が同時に行われます。

過去のカレンダー情報を削除し，未来のカレンダー情報を追加する場合の例を，次に示します。

■2019年3月以前のカレンダー情報を削除し，5月以降のカレンダー情報を追加する場合

図4‒34　過去のカレンダー情報を削除し，未来のカレンダー情報を追加する例

(4)　カレンダー情報をすべて削除する

(a)　カレンダー情報をリセットする場合

カレンダー情報（週間標準値，運用日，休業日）をすべて削除する場合は，運用日または休業日のセルの先頭行に「:C」オプションを入力し，［F2］キーでマーキングします。変更エクスポートを実行すると，カレンダー情報がすべて削除されます。

なお，「:C」オプションは，マーキングしていないカレンダー情報（週間標準値，運用日，休業日）のセルの定義情報にも適用されます。

カレンダー情報をすべて削除する場合の例を，次に示します。

図4‒35　カレンダー情報をすべて削除する例

(b)　カレンダー情報をすべて削除し，新たな値で置き換える場合

カレンダー情報をすべて削除し，週間標準値，運用日，休業日を新たな値で置き換える場合は，運用日または休業日のセルの先頭行に「:C」オプションを入力した上で，週間標準値，運用日，休業日のセルに新たな値を入力し，［F2］キーでマーキングします。変更エクスポートを実行すると，カレンダー情報が新たな値で置き換えられます。

なお，マーキングしたセルの内容を，インポート時の内容にして変更エクスポートを実行すると，カレンダー情報を変更前の内容に再設定できます。

カレンダー情報をすべて削除し，新たな値で置き換える場合の例を，次に示します。

図4‒36　カレンダー情報をすべて削除し，新たな値で置き換える例

5　定義情報一覧

この章では，定義情報管理テンプレートで定義できる項目の詳細，およびJP1/AJS3 - View上の定義項目との対応について説明します。初期設定での表示の有無についてもあわせて記載します。

5.1　定義情報一覧

この節では，定義情報項目の詳細について説明します。

5.1.1　定義情報項目の詳細

定義情報項目の詳細について，各部ごとに表に示して説明します。

表に記載する情報は次のとおりです。

項目名

定義情報項目名を記載します。

定義内容

定義する内容および入力規則を説明します。幾つかの候補から選択する場合は指定項目候補を，ユーザーが任意に指定できる場合は指定できる文字列などを記載します。また，デフォルト値がある場合は，その値もあわせて記載します。

なお，複数行指定する場合の説明がない定義項目の値に改行が含まれている場合は，改行文字を削除し，複数行のデータを１行のデータとして扱います。

環境設定パラメーターを指定すると，ユーザー固有の入力規則を追加できます。環境設定については，「3.1.4 環境設定」および「3.2 環境設定パラメーター」を参照してください。

表示

初期設定では，定義情報管理テンプレートには使用頻度が高いと思われる項目が優先して表示されます。初期設定で定義情報管理テンプレート上に表示されるかどうかを「○」，「×」で記載します。「○」は初期設定で表示される項目を，「×」は初期設定で表示されない項目を示します。

表示される項目は，環境設定パラメーターを指定して変更できます。環境設定については，「3.1.4 環境設定」および「3.2 環境設定パラメーター」を参照してください。

(1)　EXPORT時の処理区分指定部

表5‒1　EXPORT時の処理区分指定部の内容

項目名

定義内容

表示

区分

EXPORT実行時の処理区分を次の項目から指定します。

一括：

階層を含めてユニットを一括作成します。

単独：

「上位ユニット完全名」で指定したユニットの下位に「ユニット名」で指定したユニットを作成します。

変更：

「上位ユニット完全名」＋「ユニット名」で指定したユニットの定義情報を変更します。

削除：

「上位ユニット完全名」＋「ユニット名」で指定したユニットを削除します。上位ユニットを削除すると，下位ユニットも削除されます。

○

(2)　ユニット定義情報部

表5‒2　ユニット定義情報部の内容

項目名

定義内容

表示

ユニット名

ユニット名を定義します。空白の場合，ユニット情報は無効になります。ユニット名にルートジョブグループ「/」は指定できません。

指定できる文字数：1〜30（単位：バイト）

○

上位ユニット完全名

「ユニット名」に入力したユニットの上位ユニットの完全名を定義します。

先頭は必ず「/」で始めてください。

ルートジョブグループを指定する場合は，何も入力しません。

指定できる文字数：1〜930（単位：バイト）

○

ユニット種別

ユニット種別を次の項目から指定します。

g：ジョブグループを定義します。

mg：マネージャージョブグループを定義します。

n：ジョブネットを定義します。

rm：リモートジョブネットを定義します。

rc：ルートジョブネットに起動条件を定義します。

mn：マネージャージョブネットを定義します。

j：UNIXジョブを定義します。

pj：PCジョブを定義します。

qj：QUEUEジョブを定義します。

jdj：判定ジョブを定義します。

orj：ORジョブを定義します。

fxj：フレキシブルジョブを定義します。

htpj：HTTP接続ジョブを定義します。

evwj：JP1イベント受信監視ジョブを定義します。

flwj：ファイル監視ジョブを定義します。

mlwj：メール受信監視ジョブを定義します。

mqwj：メッセージキュー受信監視ジョブを定義します。

mswj：MSMQ受信監視ジョブを定義します。

lfwj：ログファイル監視ジョブを定義します。

ntwj：Windowsイベントログ監視ジョブを定義します。

tmwj：実行間隔制御ジョブを定義します。

evsj：JP1イベント送信ジョブを定義します。

mlsj：メール送信ジョブを定義します。

mqsj：メッセージキュー送信ジョブを定義します。

mssj：MSMQ送信ジョブを定義します。

cmsj：JP1/Cm2状態通知ジョブを定義します。

pwlj：ローカル電源制御ジョブを定義します。

pwrj：リモート電源制御ジョブを定義します。

cj：カスタムUNIXジョブを定義します。

cpj：カスタムPCジョブを定義します。

hln：ホストリンクジョブネットを定義します。

nc：ジョブネットコネクタを定義します。

○

カスタム種別

連携するプログラムごとに，カスタムジョブのクラス名を指定します。カスタムジョブを使用する場合は，必ず指定してください。

JP1/AJS3 - Definition Assistantから直接定義できるカスタムジョブと指定するクラス名は次のとおりです。

JP1/AJS3 for Enterprise Applications（SAPシステムのバックグラウンドジョブを実行する場合）：JP1AMR3

JP1/AJS3 for Enterprise Applications（SAPシステムのバックグラウンドジョブを実行する場合）：JP1AMR3UX

JP1/AJS3 for Enterprise Applications（SAPシステムのジョブをコピーするカスタムジョブを実行する場合）：JP1AMR3CP

JP1/AJS3 for Enterprise Applications（SAPシステムのジョブをコピーするカスタムジョブを実行する場合）：JP1AMR3CPUX

JP1/OJE for VOS3：VOS3JOB

なお，インポートした定義情報に，その他のカスタムジョブが含まれていた場合，次のように表示されます。

標準提供されているカスタムジョブの場合

JP1/FTP：JP1FTP

JP1/AJS3 for Enterprise Applications（BWシステムのインフォパッケージを実行する場合）：JP1AMR3BW

JP1/AJS3 for Enterprise Applications（BWシステムのインフォパッケージを実行する場合）：JP1/AMR3BWUX

JP1/AJS2 for Oracle E-Business Suite：JP1AMOAP

HITACHI JOB ENTRY - CLIENTMF：MFJOB

JP1/OJE for VOS1（ジョブを実行する場合）：VOS1JOB

JP1/OJE for VOS1（ジョブネットを実行する場合）：VOS1NET

JP1/OJE for VOSK（ジョブを実行する場合）：VOSKJOB

JP1/OJE for VOSK（ジョブネットを実行する場合）：VOSKNET

HITSENSER Data Mart Server：DMSV

Cosminexus Manager（論理サーバを制御する場合）：COSMNGSV

Cosminexus Manager（アプリケーションを制御する場合）：COSMNGAP

JP1/AJS3 - SOA OptionまたはJP1/AJS2 for Web Service（WSジョブ実行ホストのOSがWindowsで標準WSジョブの場合）：WS_PC

JP1/AJS3 - SOA OptionまたはJP1/AJS2 for Web Service（WSジョブ実行ホストのOSがWindowsでユーザーWSジョブの場合）：WSUSR_PC

JP1/AJS3 - SOA OptionまたはJP1/AJS2 for Web Service（WSジョブ実行ホストのOSがUNIXで標準WSジョブの場合）：WS_UX

JP1/AJS3 - SOA OptionまたはJP1/AJS2 for Web Service（WSジョブ実行ホストのOSがUNIXでユーザーWSジョブの場合）：WSUSR_UX

JP1/AJS2 for 活文PDFstaff：AJSPDFS

JP1/Advanced Shell：ADSHPC

JP1/Advanced Shell：ADSHUX

JP1/Data Highway - Automatic Job Executor：DHAJEW

uCosminexus Grid Processing Server：GPSST

uCosminexus Grid Processing Server：GPSGJ

uCosminexus Grid Processing Server：GPSED

uCosminexus Grid Processing Server：GPSUJ

uCosminexus Grid Processing Server：GPSMJ

引き継ぎ情報設定ジョブ：AJSVAR

JP1/AJS3 for Cloud Service Applications：CSAカスタムジョブ名

ユーザーが作成したカスタムジョブの場合

カスタムジョブを登録したときに「USER_任意に指定した名称」の形式で指定した名称を表示します。

オペレーションジョブの場合（JP1/IM - Planning Operation使用時）

OPNET

○

位置情報

ジョブネット，ジョブのJP1/AJS3 - View上の表示位置を指定します。位置情報は，ユニットアイコン数（縦横それぞれユニットアイコン幅に換算して何個目にアイコンを表示させるか）で指定します。何も指定しない場合，JP1/AJS3 - View上のランダムな位置に表示されます。

指定できる値：

縦／1〜100，横／1〜100

ただし，上限値は「サイズ」項目で指定した値以下になります。

○

サイズ

JP1/AJS3 - Viewのウィンドウに表示できるアイコン数の最大値を定義します。

指定できる値：

縦／1〜100，横／1〜100

デフォルト値：

縦／8，横／10

○

(3)　ユニット共通定義情報部

表5‒3　ユニット共通定義情報部の内容

項目名

定義内容

表示

コメント

コメントを定義します。

表示できる文字数：1〜80（単位：バイト）

○

先行

「ユニット名」で定義したユニットの先行ユニットの名称を定義します。先行ユニットは上位ユニットが同じである必要があります。

複数定義する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

1行に指定できる文字数：1〜30（単位：バイト）

既存の接続を解除する場合は，ユニット名に続けて「:X」を入力してください（指定例：sample:X）。

○

接続種別

「先行」で定義したユニットとの接続方法を指定します。

seq：

順接続します。

con：

判定ジョブの従属ユニットとして条件接続します。先行ユニット名に判定ジョブを指定した場合にだけ指定できます。

デフォルト値：seq

○

実行エージェント

ジョブを実行する実行エージェント名，またはエージェントグループ名を定義します。

指定できる文字数：1〜255（単位：バイト）

○

実行順序制御

ジョブネットコネクタと接続するかどうかを定義します。プランニンググループまたはルートジョブネットに指定できます。

する：

ジョブネットコネクタと接続します。

しない：

ジョブネットコネクタと接続しません。

デフォルト値：しない

○

ジョブネットコネクタ名※

自身を接続対象としているジョブネットコネクタをユニット完全名で指定します。

指定できる文字数：1〜930（単位：バイト）

プランニンググループまたはルートジョブネットに指定できます。「実行順序制御」に「する」が指定されていない場合，エラーになります。

○

実行順序制御方式

ジョブネットコネクタとの実行順序制御方式を定義します。プランニンググループまたはルートジョブネットに指定できます。

同期：

ジョブネットコネクタと同期を取って実行します。「実行順序制御」に「する」が指定されていない場合，エラーになります。

非同期：

ジョブネットコネクタと非同期で実行します。

デフォルト値：非同期

○

接続範囲

実行順序制御で，スケジューラーサービス間連携をさせるかどうかを定義します。省略した場合，「同一」が仮定されます。ルートジョブネット，プランニンググループまたはジョブネットコネクタに指定できます。

ルートジョブネットまたはプランニンググループの場合，実行順序制御に「する」が指定されていないと，エラーになります。

同一：

スケジューラーサービス間連携をしません。同一スケジューラーサービスに定義したルートジョブネット，プランニンググループ，またはジョブネットコネクタとだけ連携します。

別：

スケジューラーサービス間連携をします。別のホスト，またはスケジューラーサービスに定義したルートジョブネット，プランニンググループ，またはジョブネットコネクタと連携します。

デフォルト値：同一

○

接続ホスト名

自身を接続対象としているルートジョブネット，プランニンググループ，またはジョブネットコネクタが定義されているホスト名を指定します。ルートジョブネット，プランニンググループまたはジョブネットコネクタに指定できます。

指定できる文字数：1〜255（単位：バイト）

デフォルト値：何も指定されません。

○

接続サービス名

自身を接続対象としているルートジョブネット，プランニンググループ，またはジョブネットコネクタが定義されているスケジューラーサービス名を指定します。ルートジョブネット，プランニンググループまたはジョブネットコネクタに指定できます。

接続範囲に「別」が指定されていない場合，エラーになります。

指定できる文字数：1〜30（単位：バイト）

○

注※

ジョブネットコネクタ名に，存在しないユニット，またはジョブネットコネクタ以外のユニットを指定し，一括定義，単独定義，または変更でエクスポートしても，エラーにはならないで更新されます。

(4)　ユニット共通属性情報部

表5‒4　ユニット共通属性情報部の内容

項目名

定義内容

表示

保留

ジョブネット・ジョブの実行を保留するかどうかを次の項目から指定します。

y：

ジョブネットの実行を保留します。

w：

前回のジョブネットの終了結果が警告終了または異常終了のときだけ，実行を保留します。

a：

前回のジョブネットの終了結果が異常終了のときだけ，実行を保留します。

n：

実行を保留しません。

wおよびaは，ルートジョブネットにだけ指定できます。

wまたはaをネストジョブネットに指定した場合，nが仮定されます。

デフォルト値：n

○

種別

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを次の項目から指定します。

通常：通常のジョブ

リカバリ：リカバリージョブ

「ユニット種別」にg，mg，rc，mn，hln，ncのどれかを指定している場合，リカバリは指定できません。

デフォルト値：通常

○

所有者

ユニットの所有者となるJP1ユーザー名を定義します。

指定できる文字数：1〜31（単位：バイト）

デフォルト値：ユニットを作成したユーザーのJP1ユーザー名

○

JP1資源グループ

JP1資源グループ名を定義します。

指定できる文字：英数字，および「_（アンダーバー）」

指定できる文字数：1〜63（単位：バイト）

デフォルト値：何も指定されません。

○

(5)　マネージャーユニット定義情報部

表5‒5　マネージャーユニット定義情報部の内容

項目名

定義内容

表示

参照先ホスト

JP1/AJS3 - Managerのホスト名を定義します。

何も指定しない場合は，環境設定パラメーター「MANAGER-HOST」に定義されているマネージャーホスト名が仮定されます。

指定できる文字数：1〜255（単位：バイト）

×

参照先ユニット名

マネージャーホスト上のユニット名を完全名で定義します。

指定できる文字数：1〜961（単位：バイト）

×

(6)　ジョブグループ定義情報部

表5‒6　ジョブグループ定義情報部の内容

項目名

定義内容

表示

基準日

カレンダー情報として基準日を指定します。

dd：

基準日を暦日で指定します。

指定できる値：1〜31（単位：日）

week:n：

何週目の曜日を基準日にするかを定義します。

weekに指定できる値は次の七つです。

su：日曜日を基準日とします。

mo：月曜日を基準日とします。

tu：火曜日を基準日とします。

we：水曜日を基準日とします。

th：木曜日を基準日とします。

fr：金曜日を基準日とします。

sa：土曜日を基準日とします。

nに指定できる値は，1〜5（単位：週）です。

デフォルト値：

上位ジョブグループの基準日

上位のすべてのジョブグループに基準日が定義されていない場合は，1が仮定されます。

○

月区分

カレンダー情報として，月区分を次の項目から指定します。

th：

基準日以降の日を基準日の月（当月）とします。

ne：

基準日以降の日を翌月とします。

デフォルト値：

上位ジョブグループの月区分

上位のすべてのジョブグループに月区分が定義されていない場合は，thが仮定されます。

○

基準時刻

カレンダー情報として基準時刻を「hh:mm」の形式で定義します。

hh：

基準時刻の時を指定します。

指定できる値：0〜23（単位：時）

mm：

基準時刻の分を指定します。

指定できる値：0〜59（単位：分）

デフォルト値：

上位ジョブグループの基準時刻

上位のすべてのジョブグループに基準時刻が定義されていない場合は，00:00が仮定されます。

○

ジョブグループ種別

ジョブグループの種別を次の項目から指定します。

p：プランニンググループ

n：ジョブグループ

デフォルト値：n

○

(7)　カレンダー定義情報部

表5‒7　カレンダー定義情報部の内容

項目名

定義内容

表示

週間標準値

カレンダー情報として曜日単位の運用日・休業日を定義します。

o（英小文字のオー）：

指定した曜日を運用日にします。

x（英小文字のエックス）：

指定した曜日を休業日にします。

デフォルト値：上位ジョブグループの運用日・休業日

上位のすべてのジョブグループに運用日・休業日が定義されていない場合は，すべて運用日扱いになります。

また，定義内容は「運用日」「休業日」で定義した情報が優先されます。

○

運用日

カレンダー情報として日単位で運用日を定義する場合に，「YYYY/MM/DD」の形式で指定します。

複数指定する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

YYYY：

運用日の西暦年を指定します。

指定できる値：1994〜2099（単位：年）

MM：

運用日の月を指定します。

指定できる値：1〜12（単位：月）

DD：

運用日の日を指定します。

指定できる値：1〜31（単位：日）

デフォルト値：

「週間標準値」で定義した運用日または，上位ジョブグループの運用日

上位のすべてのジョブグループに何も定義されていない場合，スケジュールはすべて運用日扱いになります。

既存の運用日を削除する場合は，運用日に続けて「:X」を入力してください（例：YYYY/MM/DD:X）。

指定した日付（削除対象日）以前の既存のカレンダー情報をまとめて削除する場合は，セルの先頭行に，削除対象日に続けて「:D」を入力してください（例：YYYY/MM/DD:D）。

既存のカレンダー情報をすべて削除する場合は，セルの先頭行に「:C」を入力してください。

なお，同じ日付で，日付の定義（オプションなし）と日付の削除（「:X」オプション）を指定した場合は，日付の削除が有効になります。

また，「:D」および「:C」をセルの先頭行以外に指定した場合は，変更エクスポートの実行時にエラーになります。

○

休業日

カレンダー情報として日単位で休業日を定義する場合に，「YYYY/MM/DD」の形式で指定します。

複数指定する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）を入れて入力してください。

YYYY：

休業日の西暦年を指定します。

指定できる値：1994〜2099（単位：年）

MM：

休業日の月を指定します。

指定できる値：1〜12（単位：月）

DD：

休業日の日を指定します。

指定できる値：1〜31（単位：日）

デフォルト値：

「週間標準値」で定義した運用日または，上位ジョブグループの休業日

上位のすべてのジョブグループに何も定義されていない場合，スケジュールはすべて運用日扱いになります。

既存の休業日を削除する場合は，休業日に続けて「:X」を入力してください（例：YYYY/MM/DD:X）。

指定した日付（削除対象日）以前の既存のカレンダー情報をまとめて削除する場合は，セルの先頭行に，削除対象日に続けて「:D」を入力してください（例：YYYY/MM/DD:D）。

既存のカレンダー情報をすべて削除する場合は，セルの先頭行に「:C」を入力してください。

なお，同じ日付で，日付の定義（オプションなし）と日付の削除（「:X」オプション）を指定した場合は，日付の削除が有効になります。

また，「:D」および「:C」をセルの先頭行以外に指定した場合は，変更エクスポートの実行時にエラーになります。

○

(8)　ジョブネット定義情報部

表5‒8　ジョブネット定義情報部の内容

項目名

定義内容

表示

多重起動

ジョブネット実行の多重起動を許可するかどうかを次の項目から指定します。

y：

多重起動を許可します。

「保留」のw，aと同時に指定できません。

n：

多重起動を許可しません。

デフォルト値：n

○

保存世代数

ジョブネットの保存世代数を定義します。

このパラメーターは，ルートジョブネットにだけ定義できます。

ネストジョブネットは，ルートジョブネットに定義された値を引き継ぎます。

指定できる値：1〜99（単位：世代）

デフォルト値：1

○

実行マネージャー

リモートジョブネットの実行先となるJP1/AJS3 - Managerホスト名を定義します。何も指定しない場合，環境設定パラメーター「MANAGER-HOST」に定義されているマネージャーホスト名が仮定されます。

指定できる文字数：1〜255（単位：バイト）

○

優先順位

ジョブネット中のジョブの実行優先順位の仮定値を定義します。

指定できる値：1〜5

（実行優先順位がいちばん低いのが1，いちばん高いのが5です）

デフォルト値：上位ジョブネットの定義に依存します。

○

打ち切り時間

「保留中」，「起動条件待ち」，またはジョブネットが実行抑止されているため実行開始予定時刻を超えて「開始時刻待ち」状態のジョブネットに，待ち状態を打ち切る日数を定義します。

次の項目から指定します。

1または2：

ジョブネットが属するジョブグループの基準日から1または2日で待ち状態を打ち切ります。

no：

待ち状態を打ち切る日数を設定しません。

この場合，待ち状態を打ち切る日数はマネージャーホストの環境設定のスケジューラーオプションで設定した値になります。

un：

待ち状態を打ち切らないで，無制限に待ち続けます。

デフォルト値：no

○

スケジューリング方式

ジョブネット実行のスケジューリング方式を次の項目から指定します。

sch：

スケジュールスキップ方式を使用します。

mlt：

多重スケジュール方式を使用します。

デフォルト値：sch

○

実行所要時間

終了遅延を監視するジョブネットまたはリモートジョブネットの実行所要時間を定義します。

指定できる値：1〜2,879（単位：分）

○

(9)　ジョブネットコネクタ定義情報部

表5‒9　ジョブネットコネクタ定義情報部の内容

項目名

定義内容

表示

接続先のジョブネット名※

接続先のプランニンググループまたはルートジョブネットをユニット完全名で指定します。

指定できる文字数：1〜930（単位：バイト）

○

注※

接続先のジョブネット名に，存在しないユニット，またはプランニンググループおよびルートジョブネット以外のユニットを指定し，一括定義，単独定義，または変更でエクスポートしても，エラーにはならないで更新されます。

(10)　起動条件定義情報部

表5‒10　起動条件定義情報部の内容

項目名

定義内容

表示

起動条件

起動条件の接続種別を次の項目から指定します。

and：

起動条件をすべて満たしたときジョブが起動します。

or：

どれか一つ起動条件が成立するとジョブが起動します。

デフォルト値：and

○

(11)　スケジュール定義情報部

表5‒11　スケジュール定義情報部の内容

項目名

定義内容

表示

上位のジョブネットに依存する

上位ジョブネットのスケジュールとの依存関係を定義します。

このパラメーターは，ルートジョブネットには定義できません。

次の項目から指定します。

y：

上位ジョブネットのスケジュールに依存します。

n：

上位ジョブネットのスケジュールに依存しません。

デフォルト値：y

○

有効範囲

定義したスケジュールの有効期日を「yyyy/mm/dd」の形式で定義します。

yyyy：

有効期日の年を西暦年で指定します。

指定できる値：1994〜2099（単位：年）

mm：

有効期日の月を指定します。

指定できる値：1〜12（単位：月）

dd：

有効期日の日を指定します。

指定できる値：1〜31（単位：日）

○

ジョブグループ名

ほかのジョブグループのカレンダー情報を参照する場合に，参照するカレンダー情報が定義されているジョブグループ名を定義します。

指定できる文字数：1〜930（単位：バイト）

○

排他ジョブネット名

同一階層にあり，排他実行したいジョブネットがある場合，該当するジョブネット名を定義します。

指定できる文字数：1〜30（単位：バイト）

○

リンクするルール番号

対応する上位ジョブネットの実行開始日のルール番号を定義します。

指定できる値：1〜144

省略した場合，ルール番号とリンク番号が同じになります。

複数定義する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

○

開始日

種別

ジョブネットの実行開始日の種別を定義します。

複数定義する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

次の項目から指定します。

登録日：

ジョブネットを実行登録した日を実行開始日とします。

絶対日：

ジョブネットの実行開始日を絶対日で指定します。

相対日：

ジョブネットの実行開始日を相対日で指定します。

運用日：

ジョブネットの実行開始日を運用日で指定します。

休業日：

ジョブネットの実行開始日を休業日で指定します。

不定期：

ジョブネットに特定の開始日を指定しません。

○

開始年月

ジョブネットの実行開始年月を「yyyy/mm」の形式で定義します。

複数定義する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

yyyy：

ジョブネットの実行開始日の西暦年を指定します。

指定できる値：1994〜2099（単位：年）

デフォルト値：ジョブネットを実行登録した日の年

mm：

ジョブネットの実行開始日の月を指定します。

指定できる値：1〜12（単位：月）

デフォルト値：ジョブネットを実行登録した日の月

○

開始日

ジョブネットの実行日を定義します。

複数定義する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

n：

絶対日，相対日を指定した場合に指定します。

絶対日で指定できる値：1〜31（単位：日）

相対日で指定できる値：1〜35（単位：日）

第n：

運用日，休業日を指定した場合に指定します。

指定できる値：1〜35（単位：日）

最終：

最終日，最終運用日，最終休業日に実行する場合に指定します。

最終-n：

最終日，最終運用日，最終休業日から何日前に実行するかを指定します。

nに指定できる値：

絶対日指定の場合：0〜30（単位：日）

相対日，運用日，休業日指定の場合：0〜34（単位：日）

第nX曜：

nに指定できる値：1〜5のどれか

Xに指定できる値：月，火，水，木，金，土，日のどれか

最終X曜：

Xに指定できる値：月，火，水，木，金，土，日のどれか

○

開始時刻

ジョブネットの実行開始時刻を（+）hh:mmの形式で定義します。

複数定義する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

+：

hhおよびmmで指定するジョブネットの実行開始時刻を相対時刻として扱います。

省略した場合，絶対時刻として扱われます。

hh：

ジョブネットの実行開始時刻の時を指定します。

指定できる値：0〜47（単位：時）

デフォルト値：0

mm：

ジョブネットの実行開始時刻の分を指定します。

指定できる値：0〜59（単位：分）

デフォルト値：0

デフォルト値：+00:00（相対時刻の0時00分）

○

処理サイクル

ジョブネットの実行サイクルを定義します。

複数定義する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

次の項目から指定します。

不定期：

定期的な実行サイクルがない場合に指定します。

n日毎：

nに指定できる値：1〜31（単位：日）

n運用日毎：

nに指定できる値：1〜31（単位：日）

n休業日毎：

nに指定できる値：1〜31（単位：日）

n週毎：

nに指定できる値：1〜5（単位：週）

n月毎：

nに指定できる値：1〜12（単位：月）

n年毎：

nに指定できる値：1〜9（単位：年）

デフォルト値：不定期

○

休業日の振り替え

ジョブネットの実行予定日がJP1/AJS上のカレンダーで休業日の場合，実行日を振り替える方法を定義します。

複数定義する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

次の項目から指定します。

前振り替え：

実行予定日の前の日に振り替えます。

後振り替え：

実行予定日の後の日に振り替えます。

実行しない：

ジョブネットを実行しません。

実行する：

実行予定日が休業日であっても，JP1/AJSのサービスが起動している場合にだけ強制的に実行します。

デフォルト値：「実行しない」

○

猶予日数

ジョブネットの実行振り替えの猶予日数を定義します。

複数指定の場合は同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）を入れて入力してください。

指定できる値：1〜31（単位：日）

デフォルト値：2

○

起算スケジュール

ジョブネットの起算スケジュールを定義します。

複数定義する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

-n運用日：

ジョブネットの実行日を，起点日（処理サイクル指定や，振り替え指定によって求められた実行予定日）から前日以前の運用日に振り替えます。

+n運用日：

ジョブネットの実行日を，起点日（処理サイクル指定や，振り替え指定によって求められた実行予定日）から翌日以降の運用日に振り替えます。

-n日：

ジョブネットの実行日を，起点日（処理サイクル指定や，振り替え指定によって求められた実行予定日）のn日前とします。

+n日：

ジョブネットの実行日を，起点日（処理サイクル指定や，振り替え指定によって求められた実行予定日）のn日後とします。

省略した場合，起算スケジュールを利用しません。

○

起算猶予日数

起算猶予日数を定義します。

複数定義する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

指定できる値：1〜31（単位：日）

デフォルト値：10

○

遅延監視

ジョブネットの開始・終了遅延時間を次のどれかの形式で定義します。

hh:mm

Mmmmm

Ummmm

Cmmmm

複数定義する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

hh：

ジョブネットの開始・終了遅延時間の時を指定します。

指定できる値：0〜47（単位：時）

mm：

ジョブネットの開始・終了遅延時間の分を指定します。

指定できる値：0〜59（単位：分）

mmmm：

ルートジョブネット，上位ジョブネットまたは自ジョブネットの実行開始時間からの相対分で開始・終了遅延時間を指定します。

指定できる値：1〜2,879（単位：分）

M：

mmmmで指定した分を，ルートジョブネットの実行開始・終了時刻からの相対分とします。

U：

mmmmで指定した分を，上位ジョブネットの実行開始・終了時刻からの相対分とします。

C：

mmmmで指定した分を，自ジョブネットの実行開始・終了時刻からの相対分とします。

○

起動条件

回数

イベント起動によって実行を開始したジョブネットが，実行終了後再度イベント待ちをする回数を定義します。

複数定義する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

次の項目から指定します。

no：

イベント待ちをしません。

n：

イベント待ちをする回数を指定します。

nに指定できる値：1〜999（単位：回）

デフォルト値：1

un：

無制限にイベントを待ちます。

デフォルト値：no

○

時間

ジョブネットのイベント待ちを解除する時刻を次のどれかの形式で定義します。

no

hh:mm

mmmm

un

複数定義する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

no：

イベント待ちを利用しません。

hh：

イベント待ちを解除する時刻の時を指定します。

指定できる値：0〜47（単位：時）

mm：

イベント待ちを解除する時刻の分を指定します。

指定できる値：0〜59（単位：分）

mmmm：

イベント待ちを解除する時刻を，ジョブネットの実行開始時刻からの相対分で指定します。

指定できる値：1〜2,879（単位：分）

un：

無制限にイベントを待ちます。

デフォルト値：no

○

(12)　標準ジョブ定義情報部

表5‒12　標準ジョブ定義情報部の内容

項目名

定義内容

表示

コマンド文

UNIXジョブのコマンドテキストを定義します。

複数行定義する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

セル内に指定できる文字数：1〜1,023（単位：バイト）

インポート時の表示について：

マネージャーホストに定義されている「コマンド文」にタブ文字が含まれる場合，タブ文字は半角スペースに置き換わります。

○

実行ファイル名

UNIXジョブの場合，ジョブを実行するエージェントホスト上のスクリプトファイル名を定義します。

PCジョブ，QUEUEジョブの場合，エージェントホスト上の実行ファイル名を定義します。

指定できる文字数：1〜511（単位：バイト）

○

パラメーター

実行ファイルに対するパラメーターを定義します。

指定できる文字数：1〜1,023（単位：バイト）

○

環境変数

環境変数を「環境変数名=値」の形式で定義します。

複数行定義する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

指定できる文字数：1〜20,479（単位：バイト）

○

環境変数ファイル名

エージェントホスト上の環境変数ファイル名を定義します。

指定できる文字数：1〜511（単位：バイト）

○

ワークパス

作業用パス名をフルパス名で定義します。

指定できる文字数：1〜511（単位：バイト）

○

標準入力ファイル名

ジョブを実行するエージェントホスト上の標準入力ファイル名を定義します。

指定できる文字数：1〜511（単位：バイト）

○

標準出力ファイル名

ファイル名

ジョブを実行するエージェントホスト上の標準出力ファイル名を定義します。

指定できる文字数：1〜511（単位：バイト）

○

追加書き

標準出力ファイル名の追加書きオプションを定義します。

「標準出力ファイル名：ファイル名」を指定しなかった場合，このパラメーターは無効になります。

new：ファイルを新規に作成します。

add：既存のファイルに情報を追加します。

デフォルト値：new

○

標準エラー出力ファイル名

ファイル名

ジョブを実行するエージェントホスト上の標準エラー出力ファイル名を定義します。

指定できる文字数：1〜511（単位：バイト）

○

追加書き

標準エラー出力ファイル名の追加書きオプションを定義します。

「標準エラー出力ファイル名：ファイル名」を指定しなかった場合，このパラメーターは無効になります。

new：ファイルを新規に作成します。

add：既存のファイルに情報を追加します。

デフォルト値：new

○

ホスト名

QUEUEジョブをサブミットするホスト名を定義します。

指定できる文字数：1〜255（単位：バイト）

○

キュー名

QUEUEジョブをサブミットするキュー名を定義します。

指定できる文字数：1〜63（単位：バイト）

○

ジョブ名

QUEUEジョブをサブミットする場合のジョブ名を定義します。

指定できる文字数：1〜63（単位：バイト）

○

実行優先順位

ジョブの実行優先順位を定義します。

指定できる値：1〜5

（実行優先順位がいちばん低いのが1，いちばん高いのが5です）

デフォルト値：上位ジョブネットの定義に依存します。

○

終了判定

判定結果

終了判定種別を次の項目から指定します。

nm：

すべて正常終了とします。

ab：

すべて異常終了とします。

cod：

終了コードが指定値以下の場合は，正常終了とします。

mdf：

ジョブの実行開始から実行終了までの間にファイルが更新されている場合は，正常終了とします。QUEUEジョブには指定できません。

exf：

ジョブの実行終了時にファイルが作成されている場合は，正常終了とします。QUEUEジョブには指定できません。

デフォルト値：cod

○

警告しきい値

警告終了のしきい値を定義します。

指定できる値：0〜2,147,483,647

○

異常しきい値

異常終了のしきい値を定義します。

指定できる値：0〜2,147,483,647

デフォルト値：0

○

ファイル名

ジョブを実行するエージェントホスト上の終了判定ファイル名を定義します。

ファイル名は，絶対パスおよび相対パスで指定できます。

相対パスで指定した場合，ジョブ実行時の作業用パスからの相対パスになります。QUEUEジョブには指定できません。

指定できる文字数：1〜511（単位：バイト）

○

異常終了時リトライ

異常終了時リトライを定義します。

リトライしない：

異常終了時に自動リトライしません。

リトライする：

異常終了時に自動リトライします。「終了判定」の「判定結果」に「cod」を入力している場合にだけ指定できます。

デフォルト値：リトライしない

○

終了コード

下限（以上）

自動リトライする終了コードの下限を定義します。

「異常しきい値」より大きい値で「終了コード」の「上限（以下）」以下の値を入力してください。

このパラメーターは「異常終了時リトライ」が「リトライする」の場合にだけ指定できます。

指定できる値：1〜4,294,967,295

デフォルト値：「終了判定」の「異常終了しきい値＋1」を仮定した値

○

上限（以下）

自動リトライする終了コードの上限を定義します。

「異常しきい値」より大きい値で「終了コード」の「下限（以上）」以上の値を入力してください。

このパラメーターは「異常終了時リトライ」が「リトライする」の場合にだけ指定できます。

指定できる値：1〜4,294,967,295

デフォルト値：4,294,967,295

○

最大リトライ回数

最大リトライ回数を定義します。

このパラメーターは「異常終了時リトライ」が「リトライする」の場合にだけ指定できます。

指定できる値：1〜12（単位：回）

デフォルト値：1

○

リトライ間隔

リトライ間隔を定義します。

このパラメーターは「異常終了時リトライ」が「リトライする」の場合にだけ指定できます。

指定できる値：1〜10（単位：分）

デフォルト値：1

○

実行時のユーザー

エージェントホストでジョブを実行する場合の，ジョブを実行するOSユーザー名を定義します。

ユーザー名中には，空白文字を指定できません。

指定できる文字数：1〜63（単位：バイト）

○

(13)　判定ジョブ定義情報部

表5‒13　判定ジョブ定義情報部の内容

項目名

定義内容

表示

条件

先行ジョブの終了コードと判定値を比較して判定する際の判定条件を次の項目から定義します。

gt：

先行ジョブの終了コードが判定値より大きい。

ge：

先行ジョブの終了コードが判定値以上。

lt：

先行ジョブの終了コードが判定値より小さい。

le：

先行ジョブの終了コードが判定値以下。

eq：

先行ジョブの終了コードが判定値と等しい。

ne：

先行ジョブの終了コードが判定値と等しくない。

ri：

先行ジョブの終了コードが判定値の範囲内。

ro：

先行ジョブの終了コードが判定値の範囲外。

ef：

ファイルが作成されている。

nf：

ファイルが作成されていない。

vgt：

指定された変数の値（数値）が判定値より大きい。

vge：

指定された変数の値（数値）が判定値以上。

vlt：

指定された変数の値（数値）が判定値より小さい。

vle：

指定された変数の値（数値）が判定値以下。

veq：

指定された変数の値（数値）が判定値と等しい。

vne：

指定された変数の値（数値）が判定値と等しくない。

vri：

指定された変数の値が判定値（数値）の範囲内。

vro：

指定された変数の値が判定値（数値）の範囲外。

sce：

指定された変数の値（文字列）が判定値と等しい。

spe：

指定された変数の値（文字列）が判定値を含んでいる。

sne：

指定された変数の値（文字列）が判定値と等しくない。

snn：

指定された変数の値（文字列）がある。

snl：

指定された変数の値（文字列）がない。

spn：

指定された変数の値（文字列）が判定値を含んでいない。

デフォルト値：gt

○

判定値

終了コード

判定の対象となる判定終了コードを定義します。

指定できる値：0〜4,294,967,295

このパラメーターは「条件」のri，ro，ef，nf，vgt，vge，vlt，vle，veq，vne，vri，vro，sce，spe，sne，snn，snl，spnと同時に指定できません。

○

終了コード（下限）

判定の対象となる下限の判定終了コードを定義します。

「条件」にriまたはroを入力している場合は必ず指定してください。

指定できる値：0〜4,294,967,295

このパラメーターは「条件」のri，またはro以外と同時に指定できません。

○

変数（数値）（下限）

変数（数値）の判定の対象となる下限の判定値を定義します。

「条件」にvriまたはvroを入力している場合は必ず指定してください。

指定できる値：0〜2,147,483,647

このパラメーターは「条件」のvri，またはvro以外と同時に指定できません。

○

判定条件（下限）

終了コードまたは変数の判定数値を範囲指定で判定する際の下限の判定対象を定義します。

以上：

終了コードまたは変数の判定数値が判定値以上。

より大きい：

終了コードまたは変数の判定数値が判定値より大きい。

デフォルト値：以上

このパラメーターは「条件」のri，ro，vri，vro以外と同時に指定できません。

○

終了コード（上限）

判定の対象となる上限の判定終了コードを定義します。

「条件」にriまたはroを入力している場合は必ず指定してください。

指定できる値：0〜4,294,967,295

このパラメーターは「条件」のri，またはro以外と同時に指定できません。

○

変数（数値）（上限）

変数（数値）の判定の対象となる上限の判定値を定義します。

「条件」にvri，またはvroを入力している場合は必ず指定してください。

指定できる値：0〜2,147,483,647

このパラメーターは「条件」のvri，またはvro以外と同時に指定できません。

○

判定条件（上限）

終了コードまたは変数の判定数値を範囲指定で判定する際の上限の判定条件を定義します。

以下：

終了コードまたは変数の判定数値が判定値以下。

より小さい：

終了コードまたは変数の判定数値が判定値より小さい。

デフォルト値：以下

このパラメーターは「条件」のri，ro，vri，vro以外と同時に指定できません。

○

変数（文字列）

判定の対象となる判定値（文字列）を定義します。

指定できる文字数：1〜511（単位：バイト）

このパラメーターは「条件」のgt，ge，lt，le，eq，ne，ri，ro，ef，nf，vgt，vge，vlt，vle，veq，vne，vri，vro，snn，snlと同時に指定できません。

○

変数（数値）

判定の対象となる判定値（数値）を定義します。

指定できる値：0〜2,147,483,647

デフォルト値：0

このパラメーターは「条件」のgt，ge，lt，le，eq，ne，ri，ro，ef，nf，vri，vro，sce，spe，sne，snn，snl，spnと同時に指定できません。

○

変数名

先行ジョブで指定したマクロ変数名を定義します。

「?AJS2xxxxx?」の形式で指定してください。xxxxxの部分に指定できるのは，英大文字，数字，ピリオド（.）です。

指定できる文字数：1〜64（単位：バイト）

このパラメーターは「条件」のgt，ge，lt，le，eq，ne，ri，ro，ef，nfと同時に指定できません。

○

ファイル名

終了判定の対象となるファイル名を定義します。

指定できる文字数：1〜260（単位：バイト）

このパラメーターは「条件」のgt，ge，lt，le，eq，ne，ri，ro，vgt，vge，vlt，vle，veq，vne，vri，vro，sce，spe，sne，snn，snl，spnと同時に指定できません。

○

(14)　イベントジョブ定義情報部

表5‒14　イベントジョブ定義情報部の内容

項目名

定義内容

表示

待ち時間

実行間隔制御ジョブの待ち時間を定義します。

指定できる値：1〜1,440（単位：分）

デフォルト値：10

○

開始直後に満了

開始直後に満了するかを定義します。

ユニットが起動条件の配下の場合に定義できます。

しない：満了しない

する：満了する

デフォルト値：しない

なお，満了しないユニットをインポートした場合，セルの値は空白になります。

○

監視対象ファイル名

ファイル監視ジョブの監視対象ファイル名を定義します。

ファイル名は，完全名，または「*（ワイルドカード）」を使用した総称名で指定できます。

指定できる文字数：1〜255（単位：バイト）

○

監視条件

条件

ファイル監視ジョブの監視条件を定義します。

監視条件は，複数指定できます。ただし，sとmは同時に指定できません。

次の項目から指定します。

c：ファイルの作成を監視します。

d：ファイルの削除を監視します。

s：ファイルのサイズ変更を監視します。

m：ファイルの最終書き込み時刻変更を監視します。

c:d：cとdを同時に指定します。

c:s：cとsを同時に指定します。

c:m：cとmを同時に指定します。

d:s：dとsを同時に指定します。

d:m：dとmを同時に指定します。

c:d:s：cとdとsを同時に指定します。

c:d:m：cとdとmを同時に指定します。

デフォルト値：c

○

詳細（作成）

ファイルの作成を監視するときに，監視対象ファイルが存在する場合の扱いを定義します。

次の項目から指定します。

y：監視条件成立とし，正常終了します。

n：監視対象ファイルの監視を続けます。

○

監視間隔

ファイル監視ジョブのファイルを監視する時間間隔を定義します。

指定できる値：1〜600（単位：秒）

ただし，監視対象ファイル名に「*（ワイルドカード）」を使用した総称名を監視対象ファイル名に指定する場合，監視間隔に1〜9は指定できません。

デフォルト値：60

○

受信イベントID

JP1イベント受信監視ジョブの受信対象のイベントIDを定義します。

指定できる値：00000000:00000000〜FFFFFFFF:FFFFFFFF（16進数）

○

イベント発行元ホスト名

JP1イベント受信監視ジョブのイベント発行元ホスト名を定義します。

指定できる文字数：1〜255（単位：バイト）

○

受信イベントメッセージ

JP1イベント受信監視ジョブの，受信対象のイベントのメッセージ部分と比較する文字列を定義します。

指定できる文字数：1〜1,024（単位：バイト）

○

打ち切り後の状態

実行打ち切り時間が経過したあとのイベントジョブの状態を定義します。

起動条件内のジョブの場合，この定義項目は無効になります。

次の項目から指定します。

kl：強制終了

nr：正常終了

wr：警告検出終了

an：異常検出終了

デフォルト値：kl

○

(15)　アクションジョブ定義情報部

表5‒15　アクションジョブ定義情報部の内容

項目名

定義内容

表示

送信イベントID

JP1イベント送信ジョブが送信するイベントIDを定義します。

指定できる値：00000000〜00001FFF，7FFF8000〜7FFFFFFF（16進数）

○

イベント送信先ホスト名

JP1イベント送信ジョブのイベント送信先ホスト名を定義します。

指定できる文字数：1〜255（単位：バイト）

○

送信イベントメッセージ

JP1イベント送信ジョブが送信するイベントに付けるメッセージを定義します。

指定できる文字数：1〜1,023（単位：バイト）

○

送信イベント重大度

JP1イベント送信ジョブのイベントに付ける重大度を定義します。

次の項目から指定します。

em：「緊急」を設定します。

al：「警戒」を設定します。

cr：「致命的」を設定します。

er：「エラー」を設定します。

wr：「警告」を設定します。

no：「通知」を設定します。

in：「情報」を設定します。

db：「デバッグ」を設定します。

デフォルト値：no

○

イベントの到達確認

イベント到達確認をするかどうかを定義します。

y：到達確認をします。

n：到達確認をしません。

デフォルト値：n

○

確認間隔

JP1イベントが到達していなかった場合に到達確認をする間隔を定義します。

指定できる値：3〜600（単位：秒）

○

確認回数

JP1イベントが到達していなかった場合に到達確認をする回数を定義します。

指定できる値：0〜999（単位：回）

○

プラットフォーム

JP1イベント送信ジョブを実行するプラットフォーム種別を次の項目から指定します。

p：Windows環境で実行します。

u：UNIX環境で実行します。

デフォルト値：p

○

(16)　ジョブ共通属性情報部

表5‒16　ジョブ共通属性情報部の内容

項目名

定義内容

表示

実行ユーザー種別

ジョブ実行時のJP1ユーザーを定義します。

イベントジョブの場合，この定義項目は無効になります。

次の項目から指定します。

ent：

ジョブネットを登録したJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

def：

ジョブを所有するJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

デフォルト値：ent

○

打ち切り時間

ジョブの実行打ち切り時間を実行開始時刻からの相対分で定義します。

起動条件内のジョブの場合，このパラメーターは無効になります。

指定できる値：1〜1,440（単位：分）

○

実行所要時間

終了遅延監視をするジョブの実行所要時間を定義します。

指定できる値：1〜1,440（単位：分）

○

実行先サービス

キューイング属性の種別を次の項目から指定します。

q：キューイング属性あり。

n：キューイング属性なし。

デフォルト値：q

○

転送ファイル1

転送元ファイル名

転送元ファイル名をフルパス名で定義します。

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，およびそのリカバリージョブに指定できます。

指定できる文字数：1〜511（単位：バイト）

○

転送先ファイル名

エージェントホストの転送する転送先ファイル名を定義します。

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，およびそのリカバリージョブに指定します。

指定できる文字数：1〜511（単位：バイト）

○

自動削除

転送先ファイルの自動削除オプションを定義します。

UNIXジョブ，PCジョブ，およびそのリカバリージョブに指定できます。QUEUEジョブには指定できません。

sav：ファイルを保存します。

del：ファイルを削除します。

○

転送ファイル2

転送元ファイル名

転送元ファイル名をフルパス名で定義します。

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，およびそのリカバリージョブに指定できます。

指定できる文字数：1〜511（単位：バイト）

○

転送先ファイル名

エージェントホストの転送する転送先ファイル名を定義します。

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，およびそのリカバリージョブに指定します。

指定できる文字数：1〜511（単位：バイト）

○

自動削除

転送先ファイルの自動削除オプションを定義します。

UNIXジョブ，PCジョブ，およびそのリカバリージョブに指定できます。QUEUEジョブには指定できません。

sav：ファイルを保存します。

del：ファイルを削除します。

○

転送ファイル3

転送元ファイル名

転送元ファイル名をフルパス名で定義します。

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，およびそのリカバリージョブに指定できます。

指定できる文字数：1〜511（単位：バイト）

○

転送先ファイル名

エージェントホストの転送する転送先ファイル名を定義します。

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，およびそのリカバリージョブに指定します。

指定できる文字数：1〜511（単位：バイト）

○

自動削除

転送先ファイルの自動削除オプションを定義します。

UNIXジョブ，PCジョブ，およびそのリカバリージョブに指定できます。QUEUEジョブには指定できません。

sav：ファイルを保存します。

del：ファイルを削除します。

○

転送ファイル4

転送元ファイル名

転送元ファイル名をフルパス名で定義します。

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，およびそのリカバリージョブに指定できます。

指定できる文字数：1〜511（単位：バイト）

○

転送先ファイル名

エージェントホストの転送する転送先ファイル名を定義します。

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，およびそのリカバリージョブに指定します。

指定できる文字数：1〜511（単位：バイト）

○

自動削除

転送先ファイルの自動削除オプションを定義します。

UNIXジョブ，PCジョブ，およびそのリカバリージョブに指定できます。QUEUEジョブには指定できません。

sav：ファイルを保存します。

del：ファイルを削除します。

○

(17)　待ち合わせ条件定義情報部

表5‒17　待ち合わせ条件定義情報部の内容

項目名

定義内容

表示

待ち合わせ対象ユニット名

待ち合わせ対象ユニットとするユニットの完全名を定義します。待ち合わせ条件を設定する場合は，必ずこの項目を定義してください。

複数定義する場合は，同一セル内に改行（［Alt］＋［Enter］キー）で区切って入力してください。

指定できる文字数：1〜930（単位：バイト）

既存の待ち合わせ対象ユニットを削除する場合は，ユニット名に続けて「:X」を入力してください（指定例：joba:X）。

既存の待ち合わせ対象ユニットをすべて削除する場合は，値を省略してください。

○

待ち合わせ方法

待ち合わせ対象ユニットの終了をどのように待ち合わせるかを指定します。省略した場合は，「and」が仮定されます。

and：

すべての待ち合わせ対象ユニットが終了したら実行します。

or：

待ち合わせ対象ユニットが一つでも終了したら実行します。

デフォルト値：and

○

待ち合わせる世代がない場合

待ち合わせ対象ユニットに，待ち合わせる世代がない場合の動作を指定します。省略した場合は，「開始しない」が仮定されます。

開始する：

実行を開始します。

開始しない：

実行を開始しません。

デフォルト値：開始しない

○

監視未起動終了の場合

監視世代が監視未起動終了の場合の動作を定義します。

開始しない：

実行を開始しない。

開始する：

実行を開始する。

デフォルト値：開始しない

○

実行世代に異常終了がある場合

実行世代に異常終了がある場合の動作を定義します。

開始しない：

実行を開始しない。

繰り越し未実行のときは開始する：

繰り越し未実行だけの場合は，実行を開始する。

開始する：

実行を開始する。

デフォルト値：開始しない

○

(18)　ツールユニット定義情報部

表5‒18　ツールユニット定義情報部の内容

項目名

定義内容

表示

引き継ぎ情報

正規表現

出力マクロ変数に設定する値を切り出す条件を正規表現で定義します。

複数定義する場合は，同一セル内に改行（［Alt］＋［Enter］キー）で区切って入力してください。

指定できる文字数：1〜64（単位：バイト）

○

出力マクロ変数※

出力マクロ変数を「?AJS2xxxxx?」の形式で定義します。

複数定義する場合は，同一セル内に改行（［Alt］＋［Enter］キー）で区切って入力してください。

xxxxxの部分に指定できる文字：英大文字，数字，ピリオド（.）

指定できる文字数：1〜64（単位：バイト）

○

注※

出力マクロ変数に半角スペースまたは全角スペースが含まれる場合は，エクスポート時に取り除かれて定義されます。ただし，エクスポート実行結果ファイルの出力マクロ変数には，半角スペースまたは全角スペースが含まれたままになります（設定値は変更されません）。半角スペースまたは全角スペースを使用している出力マクロ変数を特定したい場合は，エラーチェック機能を使用してください。

(19)　フレキシブルジョブ定義情報部

表5‒19　フレキシブル定義情報部

項目名

定義内容

表示

宛先／一斉配信エージェント

宛先または一斉配信エージェントを指定します。

指定できる文字数：1〜255（単位：バイト）

○

一斉実行

一斉実行方式を指定します。

同期：同期モードで実行

非同期：非同期モードで実行

一斉実行しない場合は，値を省略してください。

○

中継エージェント

中継エージェントとなる実行エージェント名または実行エージェントグループ名を定義します。「@SYSTEM」は指定できません。

指定できる文字数：1〜255（単位：バイト）

中継しない場合は，値を省略してください。

○

(20)　HTTP接続ジョブ定義情報部

表5‒20　HTTP接続ジョブ定義情報部

項目名

定義内容

表示

接続設定ファイル名

ジョブを実行するエージェントホスト上の接続設定ファイル名をフルパスで定義します。

指定できる文字数：1〜511（単位：バイト）

○

リクエスト種別

リクエスト種別を定義します。省略した場合は，「GET」が仮定されます。

GET：GETリクエスト

POST：POSTリクエスト

PUT：PUTリクエスト

DELETE：DELETEリクエスト

デフォルト値：GET

○

拡張モード

拡張モードを使用するかどうかを定義します。省略した場合は，「使用しない」が仮定されます。

使用する：

拡張モードを使用します。URLパラメーターおよびメッセージボディの内容をHTTPリクエストとして送信します。

使用しない：

拡張モードを使用しません。送信情報ファイル名の内容をHTTPリクエストとして送信します。

○

送信情報ファイル名

ジョブを実行するエージェントホスト上の送信情報ファイル名をフルパスで定義します。

指定できる文字数：1〜511（単位：バイト）

○

URLパラメーター

URLパラメーターとして送信する情報を定義したエージェントホスト上の送信情報ファイル名をフルパスで定義します。

指定できる文字数：1〜511（単位：バイト）

○

メッセージボディ

メッセージボディとして送信する情報を定義したエージェントホスト上の送信情報ファイル名をフルパスで定義します。

指定できる文字数：1〜511（単位：バイト）

○

ステータス格納ファイル名

ジョブを実行するエージェントホスト上に作成するステータス格納ファイル名をフルパスで定義します。

指定できる文字数：1〜511（単位：バイト）

○

受信データ格納方式

受信データ格納方式を定義します。省略した場合は，「別ファイル」が仮定されます。

別ファイル：

HTTPレスポンスのヘッダとボディを分けて格納します。

同一ファイル：

HTTPレスポンスのヘッダとボディをまとめて格納します。

デフォルト値：別ファイル

○

受信ヘッダ格納ファイル名

ジョブを実行するエージェントホスト上に作成する受信ヘッダ格納ファイル名をフルパスで定義します。

指定できる文字数：1〜511（単位：バイト）

○

受信ボディ格納ファイル名

ジョブを実行するエージェントホスト上に作成する受信ボディ格納ファイル名をフルパスで定義します。

「受信データ格納方式」で「別ファイル」を指定した場合に指定してください。

指定できる文字数：1〜511（単位：バイト）

○

終了コード指定

HTTPステータスコードごとのジョブの終了コードを「終了コード1:HTTPステータスコード1[,HTTPステータスコード2…]」の形式で定義します。

複数指定の場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

1行に指定できる文字数：1〜511（単位：バイト）

○

(21)　その他の定義情報部

表5‒21　その他の定義情報部

項目名

定義内容

表示

その他の定義情報

一覧に出力されない定義情報をユニット定義パラメーターの形式で定義します。

インポート時の表示について

その他の定義情報のセルに出力された定義情報にタブ文字が含まれていた場合は，その他の定義情報のセル上にタブ文字は表示されません。

エクスポート時の特殊文字について

その他の定義情報のセル中で特殊文字を通常文字として扱う場合は，キャスト文字の指定が必要な場合があります。ユニット定義パラメーターの形式については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス」の定義情報の形式およびパラメーターを説明している個所を参照してください。

なお，インポートで取得した定義情報については，「"（ダブルクォーテーションマーク）」と「#」はすでにキャストしてあるため，キャストする必要はありません。

○

(22)　カスタムジョブ定義情報部

カスタムジョブ情報定義情報部には，JP1/OJE for VOS3の詳細定義に関する「VOS3ジョブ定義情報部」と，JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsの詳細定義に関する「R/3ジョブ定義情報部」があります。ここでは，定義内容だけ記載します。入力規則の詳細については，マニュアル「VOS3オープンジョブウェイ支援JP1/Open Job Entry」，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applications」を参照してください。

(a)　VOS3ジョブ定義情報部

表5‒22　VOS3ジョブ定義情報部の内容

項目名

定義内容

表示

ホスト名

JP1/OJE for VOS3の［ジョブの設定ダイアログ］の［ホスト名］に指定する内容を指定します。

指定できる文字数：1〜15（単位：バイト）

×

ユーザ登録名

JP1/OJE for VOS3の［ジョブの設定ダイアログ］の［ユーザー登録名］に指定する内容を指定します。

指定できる文字数：1〜7（単位：バイト）

×

パスワード※

JP1/OJE for VOS3の［ジョブの設定ダイアログ］の［パスワード］に指定する内容を指定します。

指定できる文字数：1〜8（単位：バイト）

×

グループ名

JP1/OJE for VOS3の［ジョブの設定ダイアログ］の［グループ名］に指定する内容を指定します。

指定できる文字数：1〜8（単位：バイト）

×

データセット名

JP1/OJE for VOS3の［ジョブの設定ダイアログ］の［データセット名］に指定する内容を指定します。

指定できる文字数：1〜44（単位：バイト）

×

メンバ名

JP1/OJE for VOS3の［ジョブの設定ダイアログ］の［メンバ名］に指定する内容を指定します。

指定できる文字数：1〜8（単位：バイト）

×

終了報告

JP1/OJE for VOS3の［ジョブの設定ダイアログ］の［終了報告］に指定する内容を指定します。

指定できる値：1〜3

1：ジョブ実行終了時

2：ジョブの登録時

3：終了報告を受信しない

×

ジョブ入力方法

JP1/OJE for VOS3の［ジョブの設定ダイアログ］の［ジョブ入力方法］に指定する内容を指定します。

次の項目から指定します。

N：オープンバッチ

C：クローズバッチ

×

注※

インポートした値はスクランブルが掛かったまま表示されます。

なお，JP1/AJS3 - Definition Assistantではスクランブル機能には対応していないため，任意の値を定義できません。インポートした値はそのままエクスポートしてください。

(b)　R/3ジョブ定義情報部

表5‒23　R/3ジョブ定義情報部の内容

項目名

定義内容

表示

ホスト名

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのコマンド引数-hで指定するホスト名を指定します。

指定できる文字数：1〜100（単位：バイト）

×

システム番号

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのコマンド引数-sで指定するシステム番号を指定します。

指定できる値：0〜99

×

あて先

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのコマンド引数-dで指定するあて先を指定します。

指定できる文字数：1〜64（単位：バイト）

×

sapnwrfc.iniを使用してログオンする

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのコマンド引数-dlで指定するsapnwrfc.iniを使用してログオンするかどうかを指定します。

省略した場合，「しない」が仮定されます。

しない：sapnwrfc.iniを使用してログオンしない

する：sapnwrfc.iniを使用してログオンする

×

クライアント

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのコマンド引数-cで指定するクライアントを指定します。

指定できる値：0〜999

×

ユーザー名

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのコマンド引数-uで指定するユーザー名を指定します。

ユーザー名には，小文字の半角英字を指定できません。

指定できる文字数：1〜12（単位：バイト）

×

パスワード※1

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのコマンド引数-pで指定するパスワードを指定します。

指定できる文字数：1〜10（単位：バイト）

×

拡張パスワード※1

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのコマンド引数-p2で指定する拡張パスワードを指定します。

指定できる文字数：1〜40（単位：バイト）

×

システム管理情報

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsで管理されている情報を表示します。

この項目は，値を変更しないでください。

×

システム管理拡張情報

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsで管理されている拡張情報を表示します。

この項目は，値を変更しないでください。

×

言語

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのコマンド引数-lで指定する言語を指定します。

日本語の場合：J

英語の場合：E

×

ジョブ名

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのjr3bjsubコマンド引数-jnで指定するジョブ名を指定します。

ジョブ名には，小文字の半角英字を指定できません。

指定できる文字数：1〜32（単位：バイト）

×

ジョブステップ

プログラム種別

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのジョブステップのプログラム種別を指定します。

複数指定する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

pa：ABAPプログラム

px：外部プログラム

×

プログラム

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのjr3bjsubコマンド引数-paで指定するABAPプログラム，または-pxで指定する外部プログラムを指定します。

ABAPプログラムの場合，プログラムには小文字の半角英字を指定できません。

複数指定する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

1行に指定できる文字数：

ABAPプログラム：1〜40（単位：バイト）

外部プログラム：1〜128（単位：バイト）

×

バリアント

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのjr3bjsubコマンド引数-var，またはコマンド引数-argで指定するバリアントを指定します。

ABAPプログラムの場合，バリアントには小文字の半角英字を指定できません。

複数指定する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

1行に指定できる文字数：

ABAPプログラム：1〜14（単位：バイト）

外部プログラム：1〜255（単位：バイト）

×

権限ユーザー

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのjr3bjsubコマンド引数-authで指定する権限ユーザーを指定します。

権限ユーザーには，小文字の半角英字を指定できません。

複数指定する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

1行に指定できる文字数：1〜12（単位：バイト）

×

対象ホスト

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのjr3bjsubコマンド引数-xpgtghで指定するホスト名を指定します。

複数指定する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

1行に指定できる文字数：1〜32（単位：バイト）

×

保管モード

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのjr3bjsubコマンド引数-armodeで指定する，実行結果の保管方法を指定します。

複数指定する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

P：印刷

A：アーカイブ

PA：印刷とアーカイブ

デフォルト値：P

×

出力先

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのjr3bjsubコマンド引数-outで指定する出力先を指定します。

出力先には，小文字の半角英字を指定できません。

複数指定する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

1行に指定できる文字数：1〜4（単位：バイト）

×

行

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのjr3bjsubコマンド引数-lnで指定する出力書式の行数を指定します。

複数指定する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

指定できる値：1〜255（単位：行）

×

列

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのjr3bjsubコマンド引数-colで指定する出力書式の列数を指定します。

複数指定する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

指定できる値：1〜255（単位：列）

×

書式

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのjr3bjsubコマンド引数-fmtで指定する書式を指定します。

書式には，小文字の半角英字を指定できません。

複数指定する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

指定できる値：1〜16（単位：バイト）

×

印刷部数

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのjr3bjsubコマンド引数-ccで指定する印刷部数を指定します。

複数指定する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

指定できる値：1〜255（単位：部）

デフォルト値：1

×

権限

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのjr3bjsubコマンド引数-shwpwdで指定する権限を指定します。

権限には，小文字の半角英字を指定できません。

複数指定する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

1行に指定できる文字数：1〜12（単位：バイト）

×

スプール保存期間

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのjr3bjsubコマンド引数-rpdで指定するスプール保存期間を指定します。

複数指定する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

n：印刷要求を保存する日数を指定します。

nには，1〜8（単位：日）を指定します。

unlimited：印刷要求を無期限に保存します。

デフォルト値：8

×

SAP表紙

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのjr3bjsubコマンド引数-sapcvrで指定するSAP表紙を指定します。

複数指定する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

Y：SAP表紙を印刷します。

N：SAP表紙を印刷しません。

D：使用する印刷装置の設定に従います。

デフォルト値：D

×

受信者

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのjr3bjsubコマンド引数-receiverで指定する受信者を指定します。

受信者には，小文字の半角英字を指定できません。

複数指定する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

1行に指定できる文字数：1〜12（単位：バイト）

×

オブジェクトタイプ

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのjr3bjsubコマンド引数-objtypで指定するオブジェクトタイプを指定します。

オブジェクトタイプには，小文字の半角英字を指定できません。

複数指定する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

1行に指定できる文字数：1〜10（単位：バイト）

×

文書タイプ

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのjr3bjsubコマンド引数-doctypで指定する文書タイプを指定します。

文書タイプには，小文字の半角英字を指定できません。

複数指定する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

1行に指定できる文字数：1〜10（単位：バイト）

×

情報ID

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのjr3bjsubコマンド引数-infoで指定する情報IDを指定します。

複数指定する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

1行に指定できる文字数：1〜3（単位：バイト）

×

情報テキスト

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのjr3bjsubコマンド引数-textで指定する内容説明を指定します。

情報テキストには，小文字の半角英字を指定できません。

複数指定する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

1行に指定できる文字数：1〜40（単位：バイト）

×

他のジョブステップ情報

一覧に表示されないJP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのjr3bjsubコマンドのジョブステップ情報を指定します。

コマンド引数形式で指定してください。

複数指定する場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

×

コピー元ジョブ名

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのjr3bjcpyコマンド引数-jnで指定するコピー元ジョブ名を指定します。

指定できる文字列の長さ：1〜32（単位：バイト）

×

コピー元ジョブ番号

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのjr3bjcpyコマンド引数-jcで指定するコピー元ジョブ番号を指定します。

指定できる文字列の長さ：1〜8（単位：バイト）

×

コピー開始ジョブステップ番号

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのjr3bjcpyコマンド引数-jsで指定するコピー開始ジョブステップ番号を指定します。

指定できる値：0〜99

0または1を指定した場合は，すべてのジョブステップがコピーされます。

×

コピー後のジョブ名

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのjr3bjcpyコマンド引数-djnで指定するコピー後のジョブ名を指定します。

指定できる文字列の長さ：1〜32（単位：バイト）

省略した場合，「コピー元ジョブ名」と同じ名前でジョブがコピーされます。

×

環境変数

変数

環境変数の変数名を指定します。

指定できる文字数は，1〜259（単位：バイト）です。

変数名に「"（ダブルクォーテーション）」と「=」は含めることはできません。

複数指定の場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

×

値

環境変数の変数値を指定します。

指定できる文字数は，1〜2,047（単位：バイト）です。

複数指定の場合は，同一セル内に改行（［Alt］+［Enter］キー）で区切って入力してください。

×

他のR/3ジョブ定義情報※2

一覧に表示されないJP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのjr3bjsubコマンド引数を指定します。

コマンド引数形式で指定してください。ジョブステップ情報は指定しないでください。

×

注※1

スクランブルは掛からず，そのまま表示されます。

注※2

値に改行が含まれる場合，改行文字は削除され，複数行のデータは1行のデータとして扱われます。

(23)　最終更新日時情報部

表5‒24　最終更新日時情報部の内容

項目名

定義内容

表示

最終更新日時

ユニットの最終更新日時を表示します。

この項目は，エクスポートの対象ではありません。また，値を変更することはできません。

○

(24)　エラーメッセージ情報部

表5‒25　エラーメッセージ情報部の内容

項目名

定義内容

表示

エラーメッセージ

エラーメッセージを表示します。

この項目は，インポート，およびエクスポートの対象ではありません。

○

5.2　JP1/AJS3 - View定義項目との対応

JP1/AJS3 - Definition Assistantの定義情報管理テンプレートの，JP1/AJS3 - Viewの各アイコンの定義項目との対応状況を次の表に示します。

なお，ユニット定義情報部，ユニット共通定義情報部，ユニット共通属性情報部，およびジョブ共通属性情報部に関しては，対応していることを前提として記載を省略します。

表5‒26　JP1/AJS3 - Viewの各アイコンの定義項目との対応

ユニット種別

定義項目

対応状況

ジョブグループ

基準日（日付指定）

○

基準日（曜日指定）

○

月区分

○

基準時刻

○

ジョブグループ種別

○

週間標準値

○

運用日

○

休業日

○

実行順序制御※1

○

接続範囲※1

○

接続ホスト名※1

○

接続サービス名※1

○

ジョブネットコネクタ名※1

○

実行順序制御方式※1

○

マネージャージョブグループ

参照先ホスト

○

参照先ユニット名

○

マネージャージョブネット

参照先ホスト

○

参照先ユニット名

○

ジョブネット

多重起動※2

○

保存世代数※2

○

優先順位

○

打ち切り時間※2

○

スケジューリング方式※2

○

（ジョブネット監視の）実行所要時間

○

リンクするルール番号

○

上位のジョブネットに依存する

○

有効範囲

○

（カレンダーを参照する）ジョブグループ名

○

排他ジョブネット名

○

（実行開始日の）種別

○

開始年月

○

開始日

○

開始時刻

○

処理サイクル

○

休業日の振り替え

○

猶予日数

○

起算スケジュール

○

起算猶予日数

○

開始遅延監視

○

終了遅延監視

○

起動条件

回数

○

時間

○

実行順序制御※2

○

接続範囲※2

○

接続ホスト名※2

○

接続サービス名※2

○

ジョブネットコネクタ名※2

○

実行順序制御方式※2

○

待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニット名

○

待ち合わせ方法

○

待ち合わせる世代がない場合

○

監視未起動終了の場合

○

実行世代に異常終了がある場合

○

リモートジョブネット

多重起動※3

○

保存世代数※3

○

実行マネージャー

○

優先順位

○

打ち切り時間※3

○

スケジューリング方式※3

○

（ジョブネット監視の）実行所要時間

○

上位のジョブネットに依存する

○

有効範囲

○

（カレンダーを参照する）ジョブグループ名

○

排他ジョブネット名

○

リンクするルール番号

○

（実行開始日の）種別

○

開始年月

○

開始日

○

開始時刻

○

処理サイクル

○

休業日の振り替え

○

猶予日数

○

起算スケジュール

○

起算猶予日数

○

開始遅延監視

○

終了遅延監視

○

起動条件

回数

○

時間

○

起動条件

起動条件

○

監視世代の多重起動

△

起動条件成立した実行世代の滞留

△

異常終了後の動作

△

判定ジョブ

判定条件：終了コード

条件

○

判定値

○

判定条件：ファイル

条件

○

ファイル名

○

判定条件：変数（文字列）

変数名

○

条件

○

判定値

○

判定条件：変数（数値）

変数名

○

条件

○

判定値

○

UNIXジョブ

コマンド文

○

スクリプトファイル名

○

パラメーター

○

環境変数

○

環境変数ファイル名

○

ワークパス

○

実行優先順位

○

標準入力ファイル名

○

標準出力ファイル名

○

標準エラー出力ファイル名

○

終了判定

○

異常終了時リトライ

○

終了コード

○

最大リトライ回数

○

リトライ間隔

○

実行時のユーザー

○

転送ファイル

○

待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニット名

○

待ち合わせ方法

○

待ち合わせる世代がない場合

○

監視未起動終了の場合

○

実行世代に異常終了がある場合

○

PCジョブ

実行ファイル名

○

パラメーター

○

環境変数

○

環境変数ファイル名

○

ワークパス

○

実行優先順位

○

標準入力ファイル名

○

標準出力ファイル名

○

標準エラー出力ファイル名

○

終了判定

○

異常終了時リトライ

○

終了コード

○

最大リトライ回数

○

リトライ間隔

○

実行時のユーザー

○

転送ファイル

○

待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニット名

○

待ち合わせ方法

○

待ち合わせる世代がない場合

○

監視未起動終了の場合

○

実行世代に異常終了がある場合

○

QUEUEジョブ

ホスト名

○

キュー名

○

ジョブ名

○

実行ファイル名

○

パラメーター

○

実行優先順位

○

終了判定

○

異常終了時リトライ

○

終了コード

○

最大リトライ回数

○

リトライ間隔

○

転送ファイル

○

待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニット名

○

待ち合わせ方法

○

待ち合わせる世代がない場合

○

監視未起動終了の場合

○

実行世代に異常終了がある場合

○

JP1イベント受信監視ジョブ

イベントID

○

イベント発行元ユーザー名

△

イベント発行元グループ名

△

イベント発行元ホスト名

○

イベント発行元IPアドレス

△

メッセージ

○

イベント詳細情報

△

拡張属性指定

△

終了判定

△

その他の基本情報部の指定

△

実行前のイベント検索

△

打ち切り後の状態

○

引き継ぎ情報

△

待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニット名

○

待ち合わせ方法

○

待ち合わせる世代がない場合

○

監視未起動終了の場合

○

実行世代に異常終了がある場合

○

ファイル監視ジョブ

監視対象ファイル

○

監視条件

条件

○

詳細（作成）

○

監視間隔

○

打ち切り後の状態

○

引き継ぎ情報

△

待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニット名

○

待ち合わせ方法

○

待ち合わせる世代がない場合

○

監視未起動終了の場合

○

実行世代に異常終了がある場合

○

メール受信監視ジョブ

差出人一覧

△

件名一覧

△

本文一覧

△

受信後のオプション

△

メールの保存

△

メール受信リスト

△

本文ファイル

△

添付ファイル保存先フォルダ

△

リストファイル

△

プラットフォーム

△

プロファイル名

△

打ち切り後の状態

○

引き継ぎ情報

△

待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニット名

○

待ち合わせ方法

○

待ち合わせる世代がない場合

○

監視未起動終了の場合

○

実行世代に異常終了がある場合

○

メッセージキュー受信監視ジョブ

相関識別子

△

メッセージ識別子

△

メッセージ入力キュー

△

モデルキュー名

△

メッセージ格納ファイル

△

打ち切り後の状態

○

引き継ぎ情報

△

待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニット名

○

待ち合わせ方法

○

待ち合わせる世代がない場合

○

監視未起動終了の場合

○

実行世代に異常終了がある場合

○

MSMQ受信監視ジョブ

パス名

△

相互関係

△

メッセージラベル

△

アプリケーション情報

△

メッセージ格納ファイル

△

打ち切り後の状態

○

引き継ぎ情報

△

待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニット名

○

待ち合わせ方法

○

待ち合わせる世代がない場合

○

監視未起動終了の場合

○

実行世代に異常終了がある場合

○

ログファイル監視ジョブ

ログファイル名

△

トラップするデータ

△

ログ情報以外のデータ行の指定

△

ログファイル動作定義

△

ログファイル出力形式

△

レコード形式

△

ヘッダー指定

△

監視オプション

△

打ち切り後の状態

○

引き継ぎ情報

△

待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニット名

○

待ち合わせ方法

○

待ち合わせる世代がない場合

○

監視未起動終了の場合

○

実行世代に異常終了がある場合

○

Windowsイベントログ監視ジョブ

ログ種別

△

イベントの種別

△

ソース

△

分類

△

イベントＩＤ

△

説明

△

打ち切り後の状態

○

引き継ぎ情報

△

待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニット名

○

待ち合わせ方法

○

待ち合わせる世代がない場合

○

監視未起動終了の場合

○

実行世代に異常終了がある場合

○

実行間隔制御ジョブ

待ち時間

○

開始直後に満了

○

打ち切り後の状態

○

引き継ぎ情報

△

待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニット名

○

待ち合わせ方法

○

待ち合わせる世代がない場合

○

監視未起動終了の場合

○

実行世代に異常終了がある場合

○

JP1イベント送信ジョブ

イベント送信先ホスト名

○

イベントID

○

メッセージ

○

重大度

○

イベントの到達確認

○

確認間隔

○

確認回数

○

拡張属性

△

プラットフォーム

○

待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニット名

○

待ち合わせ方法

○

待ち合わせる世代がない場合

○

監視未起動終了の場合

○

実行世代に異常終了がある場合

○

メール送信ジョブ

宛先

△

件名

△

本文

△

プラットフォーム

○

プロファイル名

△

添付ファイル

△

待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニット名

○

待ち合わせ方法

○

待ち合わせる世代がない場合

○

監視未起動終了の場合

○

実行世代に異常終了がある場合

○

メッセージキュー送信ジョブ

キュー名

△

キューマネージャー名

△

モデルキュー名

△

接続キュー管理プログラム名

△

相関識別子

△

メッセージ識別子

△

永続性

△

詳細設定

△

フォーマット名

△

メッセージデータファイル名

△

保持時間

△

優先度

△

デッドレターキュー

△

プラットフォーム

○

待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニット名

○

待ち合わせ方法

○

待ち合わせる世代がない場合

○

監視未起動終了の場合

○

実行世代に異常終了がある場合

○

MSMQ送信ジョブ

キューパス名

△

キューラベル名

△

相互関係

△

メッセージラベル

△

アプリケーション情報

△

配信制限時間

△

保持時間

△

優先順位

△

配信モード

△

ログ

△

メッセージ本文

△

本文ファイル名

△

本文タイプ

△

待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニット名

○

待ち合わせ方法

○

待ち合わせる世代がない場合

○

監視未起動終了の場合

○

実行世代に異常終了がある場合

○

JP1/Cm2状態通知ジョブ

状態

△

付加情報

△

プラットフォーム

○

待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニット名

○

待ち合わせ方法

○

待ち合わせる世代がない場合

○

監視未起動終了の場合

○

実行世代に異常終了がある場合

○

ローカル電源制御ジョブ

プラットフォーム

○

実行種別

△

終了要求種別

△

待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニット名

○

待ち合わせ方法

○

待ち合わせる世代がない場合

○

監視未起動終了の場合

○

実行世代に異常終了がある場合

○

リモート電源制御ジョブ

対象ホスト

△

要求種別

△

次回電源投入時刻の設定

△

再起動

△

電源オフの終了

△

プラットフォーム

○

待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニット名

○

待ち合わせ方法

○

待ち合わせる世代がない場合

○

監視未起動終了の場合

○

実行世代に異常終了がある場合

○

ホストリンクジョブネット

リンク先ネットグループ名

△

開始点指定

△

開始点詳細

△

終了点指定

△

終了点詳細

△

ジョブネットコネクタ

接続範囲

○

接続ホスト名

○

接続サービス名

○

接続先のジョブネット名

○

待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニット名

○

待ち合わせ方法

○

待ち合わせる世代がない場合

○

監視未起動終了の場合

○

実行世代に異常終了がある場合

○

引き継ぎ情報設定ジョブ

引き継ぎ情報

正規表現

○

出力マクロ変数

○

待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニット名

○

待ち合わせ方法

○

待ち合わせる世代がない場合

○

監視未起動終了の場合

○

実行世代に異常終了がある場合

○

フレキシブルジョブ

実行ファイル名

○

パラメーター

○

環境変数

○

終了判定

○

異常終了時リトライ

○

終了コード

○

最大リトライ回数

○

リトライ間隔

○

宛先／一斉配信エージェント

○

一斉実行

○

中継エージェント

○

待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニット名

○

待ち合わせ方法

○

待ち合わせる世代がない場合

○

監視未起動終了の場合

○

実行世代に異常終了がある場合

○

HTTP接続ジョブ

実行優先順位

○

標準出力ファイル名

○

標準エラー出力ファイル名

○

終了コード指定

○

終了判定

○

異常終了時リトライ

○

終了コード

○

最大リトライ回数

○

リトライ間隔

○

実行時のユーザー

○

接続設定ファイル名

○

リクエスト種別

○

拡張モード

○

送信情報ファイル名

○

URLパラメーター

○

メッセージボディ

○

ステータス格納ファイル名

○

受信データ格納方式

○

受信ヘッダ格納ファイル名

○

受信ボディ格納ファイル名

○

待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニット名

○

待ち合わせ方法

○

待ち合わせる世代がない場合

○

監視未起動終了の場合

○

実行世代に異常終了がある場合

○

標準カスタムジョブ

（VOS3JOB）

ホスト名

○

ユーザ登録名

○

パスワード

○

グループ名

○

データセット名

○

メンバ名

○

終了報告

○

ジョブ入力方法

○

待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニット名

○

待ち合わせ方法

○

待ち合わせる世代がない場合

○

監視未起動終了の場合

○

実行世代に異常終了がある場合

○

標準カスタムジョブ

（JP1AMR3，JP1AMR3UX）

ホスト名

○

システム番号

○

あて先

○

sapnwrfc.iniを使用してログオンする

○

クライアント

○

ユーザー名

○

パスワード

△※5

拡張パスワード

△※5

言語

○

ジョブ名

○

ジョブクラス

△

プログラム

○

バリアント

○

一時バリアント

△

権限ユーザー

○

言語（ABAPプログラム）

△

保管モード

○

出力先

○

行

○

列

○

書式名

○

印刷部数

○

権限

○

即時印刷

△

出力後削除

△

スプール保存期間

○

スプール依頼表題

△

SAP表紙

○

レポート選択表紙

△

受信者

○

部署

△

オブジェクトタイプ

○

文書タイプ

○

情報ID

○

テキスト

○

実行先ホスト

○

ターゲットホスト

△

ターゲットサーバー

△

リリース※4

△

ジョブの終了監視

△

監視時間

△

ジョブの打ち切り

△

問合せ間隔

△

標準出力メッセージ

△

標準エラー出力メッセージ

△

R/3ジョブログ

△

親/子ジョブの終了監視

△

環境変数

○

待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニット名

○

待ち合わせ方法

○

待ち合わせる世代がない場合

○

監視未起動終了の場合

○

実行世代に異常終了がある場合

○

標準カスタムジョブ

（JP1AMR3CP，JP1AMR3CPUX）

ホスト名

○

システム番号

○

あて先

○

sapnwrfc.iniを使用してログオンする

○

クライアント

○

ユーザー名

○

パスワード

△※5

拡張パスワード

△※5

言語

○

コピー元ジョブ名

○

コピー元ジョブ番号

○

コピー開始ジョブステップ番号

○

コピー後のジョブ名

○

実行先ホスト

○

ターゲットホスト

△

ターゲットサーバー

△

リリース※4

△

ジョブの終了監視

△

監視時間

△

ジョブの打ち切り

△

問合せ間隔

△

標準出力メッセージ

△

標準エラー出力メッセージ

△

R/3ジョブログ

△

親/子ジョブの終了監視

△

環境変数

○

待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニット名

○

待ち合わせ方法

○

待ち合わせる世代がない場合

○

監視未起動終了の場合

○

実行世代に異常終了がある場合

○

（凡例）

○：JP1/AJS3 - Definition Assistantの定義対応

△：未対応定義項目の保存機能で対応

注※1

プランニンググループの場合（ジョブグループ種別がpの場合）だけ定義できる項目です。ジョブグループの場合（ジョブグループ種別がnの場合）は定義できません。

注※2

ルートジョブネットの場合だけ定義できる項目です。ネストジョブネットの場合は定義できません。

注※3

ルートリモートジョブネットの場合だけ定義できる項目です。ネストリモートジョブネットの場合は定義できません。

注※4

「リリースしない」，「可能な限り早くリリースする」，「すぐにリリースする」をまとめたものです。

注※5

コマンド引数-pで指定されたパスワード，およびコマンド引数-p2で指定された拡張パスワードは対応しています。

6　トラブルシューティング

この章では，トラブル発生時の対処の手順，および採取する必要がある資料について説明します。

6.1　対処の手順

JP1/AJS3 - Definition Assistantでトラブルが起きた場合の対処の手順を次に示します。

現象の確認

トラブルが発生したときの現象を確認してください。メッセージが出力されている場合は，メッセージの内容を確認してください。各メッセージの要因と対処方法については，「8. メッセージ」を参照してください。

資料の採取

トラブルの要因を調べるために資料の採取が必要です。「6.2 トラブル発生時に採取が必要な資料」および「6.3 資料の採取方法」を参照して，必要な資料を採取してください。

問題の調査

採取した資料を基に問題の要因を調査し，問題が発生している部分，または問題の範囲を切り分けてください。

6.2　トラブル発生時に採取が必要な資料

JP1/AJS3 - Definition Assistantにトラブルが発生したときに採取が必要な資料を示します。

なお，JP1では採取が必要な資料を一括採取するための「資料採取ツール」を用意しています。資料採取ツールの初期設定で採取できる資料については，表中に記号で示しています。

6.2.1　採取が必要な資料

(1)　OSのログ情報

次に示すOSのログ情報の採取が必要です。

表6‒1　トラブル発生時に採取が必要なOSのログ情報

情報の種類

デフォルトのファイル名

ツールでの採取

Windowsイベントログ

イベントログファイル

○

Windowsレジストリ情報

−

○

hostsファイル

servicesファイル

システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥hosts

システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥services

○

マシン構成情報※2

−

○

サービス起動されているPP一覧※2

−

○

ネットワーク構成情報※2

−

○

メモリーダンプ※1

−

×

クラッシュダンプ※1

−

×

（凡例）

○：資料採取ツールで採取できる。

×：資料採取ツールで採取できない。

注※1

Windowsのメモリーダンプやクラッシュダンプを資料採取ツールで取得できません。これらに相当する情報は，トラブルの発生時に手動で採取してください。採取方法については，「6.3.1(3) ユーザーダンプを採取する」および「6.3.1(4) 問題レポートを採取する」を参照してください。

注※2

これらの情報を含めたハードウェア環境，ソフトウェア環境，インターネット設定など，コンピュータに関するさまざまな情報が取得されます。

なお，情報採取の終了までに数分掛かることがあります。［システム情報］ダイアログボックスが閉じるまで待ってください。

(2)　JP1の情報

JP1に関する次の情報の採取が必要です。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerホスト上のファイルの採取も必要です。

表6‒2　トラブル発生時に採取が必要なJP1の情報

情報の種類

デフォルトのフォルダ名

ツール

での採取

ログファイル

マスターファイル

作業ファイル

定義ファイル

JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストール先フォルダ¥bin

JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストール先フォルダ¥conf

%ALLUSERSPROFILE%※1¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥tmp

%ALLUSERSPROFILE%※1¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥log

○

実行時に使用したマスターファイルの複製ファイル

−

×

実行時に使用した実行結果ファイル

%ALLUSERSPROFILE%※1¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥backup

接続先情報（接続先のJP1/AJS3 - Managerの資料採取ツール※2で採取した情報）

接続先JP1/AJS3 - Managerがインストールされているホストの「%TEMP%¥jp1ajs2¥backlog」（Windowsの場合）

接続先JP1/AJS3 - Managerがインストールされているホストの「/tmp/jp1ajs2/」配下の情報（UNIXの場合）

△

（凡例）

○：資料採取ツールで採取できる。

×：資料採取ツールで採取できない。

△：接続先のJP1/AJS3 - Manager上の資料採取ツールで採取できる。

注※1

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

注※2

接続先のJP1/AJS3 - Managerの資料採取ツールについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング」にある資料の採取方法の説明を参照してください。

(3)　プロセス一覧

Windowsの［タスクマネージャ］ウィンドウの［プロセス］タブで，接続先のJP1/AJS3 - Managerのプロセスの動作状態を確認します。

JP1/AJS3 - Managerのプロセスについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング」にあるJP1/AJS3 - Managerのプロセス一覧の説明を参照してください。

(4)　オペレーション内容

トラブル発生時のオペレーション内容について次に示す情報が必要です。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，JP1/AJS3 - Definition AssistantとJP1/AJS3 - Managerや，JP1/AJS3 - Viewとの構成など）

再現性の有無

JP1/AJS3 - Definition Assistantを利用中のWindowsホストへのログインユーザー名

(5)　画面上のエラー情報

次に示すハードコピーを採取してください。

アプリケーションエラーが発生した場合は，操作画面のハードコピー

エラーメッセージダイアログボックスのハードコピー（および詳細ボタンがある場合はその内容）

(6)　その他の情報

上記の（1）〜（5）以外で必要な情報を次に示します。

Windowsの［イベントビューア］ウィンドウの，［システムログ］および［アプリケーションログ］の内容

6.3　資料の採取方法

トラブルが発生したときに，資料を採取しておくと，トラブルが発生した原因を調査できます。調査して原因がわかると，発生したトラブルに対処できます。

この節では，資料の採取方法の詳細について説明します。

6.3.1　資料の採取方法の詳細

トラブル発生時の資料の採取方法を次に示します。

(1)　資料採取ツールを実行する

JP1/AJS3 - Definition Assistantでは，次の表に示す資料採取ツールを提供しています。運用に応じてどちらかの資料採取ツールを実行してください。

表6‒3　JP1/AJS3 - Definition Assistantで提供する資料採取ツール

資料採取ツール

用途

jajs_log.bat

ログファイルなどの出力先をデフォルトから変更していない場合や，その他の情報の採取が必要ない場合に使用します。

_04.bat

ログファイルなどの出力先をデフォルトから変更した場合や，その他の情報を採取したい場合に，カスタマイズして使用します。

資料採取ツール（_04.bat）のセットアップについては，「3.1.8 資料採取ツールのセットアップ」を参照してください。

資料採取ツールの実行例を次に示します。

jajs_log.batを使用する場合

c:¥>"c:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥tools¥jajs_log.bat"

_04.batを使用する場合

c:¥>c:¥usertools¥_04.bat

資料採取ツールの実行結果は，デフォルトでは「%TEMP%¥jp1ajs2¥backlog」下の次のフォルダに出力されます。これらのフォルダをバックアップしてください。

JP1_DEFAULT¥JP1_DEFAULT_1st

第一報用資料が出力されます。

JP1_DEFAULT¥JP1_DEFAULT_2nd

その他全資料が出力されます。

(2)　Windowsイベントログを確認する

Windowsの［イベントビューア］ウィンドウで，Windowsイベントログを確認してください。また，ファイルに書き出してください。

(3)　ユーザーダンプを採取する

資料採取ツールでダンプファイルを取得できないため，JP1/AJSのプロセスがアプリケーションエラーで停止した場合は，エラーダイアログボックスが表示されている状態で次の操作を行ってください。

注意事項

エラーダイアログボックスを消してしまうと正常なダンプが取得できないため，ユーザーダンプを採取できなくなります。ダンプの取得前に誤ってエラーダイアログボックスを消してしまった（［OK］ボタンをクリックするなど）場合は，現象を再現させてエラーダイアログボックスが表示されている状態で操作してください。

タスクマネージャを起動する。

タスクマネージャは，次のどちらかの手順で起動できます。

タスクバーの空いている場所を右クリックして［タスクマネージャ］を選択する。

［CTRL］+［SHIFT］+［ESC］キーを押してタスクマネージャを起動する。

［タスクマネージャ］ダイアログボックスの［プロセス］タブをクリックする。

アプリケーションエラーで停止したJP1/AJSのプロセス名を右クリックし，［ダンプファイルの作成］を選択する。

ユーザーダンプの出力先パスを示すダイアログボックスが表示されるので，そこから採取する。

(4)　問題レポートを採取する

マシン上の問題点を検出し，それぞれの問題に対する解決策を調査できます。JP1/AJSのプロセスがアプリケーションエラーで停止した場合，次の手順で問題レポートを採取してください。

Windowsの［ファイル名を指定して実行］でテキストボックスに「wercon」を入力し，［OK］ボタンをクリックする。

［問題のレポートと解決策］ダイアログボックスが表示されます。

左側の領域で，［問題の履歴の表示］をクリックする。

問題の履歴が一覧で表示されます。

該当する問題をダブルクリックする。

問題レポートの詳細が表示されます。

［クリップボードにコピー］を選択する。

テキストエディターなどにコピーし，保存する。

テキストファイルに保存した問題レポートを，障害調査用の資料として利用してください。

(5)　プロセスの状態を確認する

Windowsの［タスクマネージャ］ウィンドウの［プロセス］タブで，接続先のJP1/AJS3 - Managerのプロセスの動作状態を確認してください。

JP1/AJS3 - Managerのプロセスについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング」にあるJP1/AJS3 - Managerのプロセス一覧の説明を参照してください。

(6)　オペレーション内容を確認する

トラブル発生時のオペレーション内容を確認し，記録しておいてください。確認が必要な情報を次に示します。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，JP1/AJS3 - Definition AssistantとJP1/AJS3 - Managerや，JP1/AJS3 - Viewとの構成など）

マシン構成は［システム情報］を使って調査できます。

再現性の有無

JP1/AJS3 - Definition Assistantを利用中のWindowsホストへのログインユーザー名

(7)　画面上のエラー情報を採取する

次に示すハードコピーを採取してください。

アプリケーションエラーが発生した場合は，操作画面のハードコピー

エラーメッセージダイアログボックスのハードコピー（および詳細ボタンがある場合はその内容）

(8)　その他の情報

その他の必要な情報を採取してください。

Windowsの［イベントビューア］ウィンドウの，［システムログ］および［アプリケーションログ］の内容

6.4　トラブルへの対処方法

この節では，JP1/AJS3 - Definition Assistantを使用しているときに発生したトラブルの対処方法を説明します。

6.4.1　エクスポートが正常終了しない場合

(1)　ajsdefineコマンドでエラーが発生している

要因

定義情報をエクスポートしてエラーが発生した場合で，定義情報管理テンプレートの最終列に，「KAVS0650-E ユニット定義パラメタファイル（ファイル名）の内容に誤りがあります（文番号：文番号）」というメッセージが記録されているときは，次のどれかの要因が考えられます。

定義情報管理テンプレートでの入力ミスによって，エクスポート時に生成されたユニット定義パラメーターファイルでエラーが発生しているおそれがある。

接続先のマネージャーホストのバージョンではサポートされていない定義情報を指定している。

「カスタムジョブ定義情報部」の定義項目の指定値から生成されたユニット定義パラメーターの長さが制限値を超えている。

フレキシブルジョブで，標準ジョブ定義情報部の［環境変数］に10,240バイトより大きい値を指定している。

対処

エラーの解析のために，エラーになったユニット定義パラメーターが自動的にファイルに保存されます。このファイルをエラー情報ファイルといいます。エラー情報ファイルは，デフォルトでは次のフォルダに格納されます。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥tmp¥errlog

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

このエラー情報ファイルでエラーになったユニット定義パラメーターを調査して，定義情報管理テンプレートでエラーになった個所を特定してください。エラーになった個所を特定できたら，定義情報管理テンプレート上のエラー個所を修正してください。また，サポートされていない定義情報を削除してください。

(2)　定義情報管理テンプレートの［区分］のセルの色が変わっている

要因

JP1/AJSのコマンド※でエラーが発生しているおそれがあります。

注※　定義情報管理テンプレートの［区分］に対して実行されるコマンド

一括：ajsdefine

単独：ajsdefine，ajschgnet

変更：ajschange，ajschgnet，ajschgjob，ajscalendar

削除：ajsdelete

対処

定義情報管理テンプレートの最終列に，JP1/AJSのメッセージが出力されます。次に示す個所を参照して対処してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ」の，KAVSで始まるメッセージ（スケジューラーに関するメッセージ）の説明

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス」の，［区分］に対応するコマンドの説明

メッセージの前に列番号が表示されている場合は，列番号の定義項目に対してのメッセージです。複数項目から構成する定義でエラーが発生した場合は，エラーメッセージ対象の列番号と，不正値が設定されている列番号が異なることがあります。複数項目から構成する定義の詳細については，「4.3.1(7) 複数項目から構成する定義」を参照してください。

(3)　KAVS0658-Eエラーが発生している

要因

定義情報をエクスポートしてエラーが発生した場合に，定義情報管理テンプレートの最終列に「KAVS0658-E ユニット(ユニット名)は定義できません」のメッセージが記録されているときは，次のどちらかの要因が考えられます。

ユニットの中に，定義できるユニットの個数が制限値（マップサイズ）を超えた。

起動条件（.CONDITION）の中に，定義できるイベントジョブの個数が限界（32個）を超えた。

対処

エラー要因を取り除いたあと，エクスポートを再実行してください。

6.4.2　JP1/AJS3 - Viewが起動できない場合

要因

次に示すどれかの要因が考えられます。

指定したユーザー名，パスワード，またはホスト名に誤りがある。

ログイン情報ファイルが所定のフォルダにない，またはログイン情報ファイルに誤りがある。

JP1/AJS3 - Definition Assistantと同じホストにJP1/AJS3 - View 10-00以降がインストールされていない。

対処

JP1/AJS3 - View 10-00以降がインストールされているかを確認してください。

JP1/AJS3 - Viewの適用OSについては，JP1/AJS3 - Viewのリリースノートで確認してください。

その他のエラーメッセージについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ」にあるKAVVで始まるメッセージ（JP1/AJS3 - Viewに関するメッセージ）の説明を参照して対処してください。

ログイン情報ファイルとは，ログイン操作を省略して，マネージャーホストにログインするために必要な情報（ユーザー名，パスワード，接続先ホスト名）を記述するファイルです。ログイン情報ファイルの記述方法については，「3.1.7(1) 定義情報管理テンプレートからJP1/AJS3 - Viewを起動する場合」を参照してください。

6.5　バックアップとリカバリー

JP1/AJS3 - Definition Assistantの設定情報のバックアップとリカバリーについて説明します。

障害が発生してシステムが壊れた場合に備えて，JP1/AJS3 - Definition Assistantの設定情報のバックアップを取得してください。JP1/AJS3 - Definition Assistantをセットアップしたときなど，システムを変更したときにはバックアップを取得してください。

6.5.1　JP1/AJS3 - Definition Assistantの設定情報のバックアップ

JP1/AJS3 - Definition Assistantの設定情報をバックアップするときに必要な作業について説明します。

JP1/AJS3 - Definition Assistantに関するファイルおよびディレクトリは，「付録A ファイルおよびディレクトリ」を参照してください。

(1)　JP1/AJS3 - Definition Assistantの環境設定ファイルのバックアップ

次の表に示すJP1/AJS3 - Definition Assistantの環境設定ファイルおよびフォルダを，バックアップしてください。

表6‒4　バックアップ対象（環境設定ファイル）

ファイルおよびフォルダ名

内容

インストール先フォルダ¥conf¥ajs2da.conf

環境設定ファイル

インストール先フォルダ¥conf¥ssl¥rootcer

ルート証明書格納フォルダ

インストール先フォルダ¥conf¥ssl¥ajsda_nosslhost.conf

非暗号化通信ホスト設定ファイル※

注※

SSL通信の設定を行っていない場合は存在しません。

(2)　実行結果ファイル格納フォルダのバックアップ

次の表に示すJP1/AJS3 - Definition Assistantの実行結果ファイル格納フォルダを，バックアップしてください。

実行結果ファイル格納フォルダは，インポート，またはエクスポート実行時に作成される実行結果ファイルを格納します。

表6‒5　バックアップ対象（実行結果ファイル）

ファイルおよびフォルダ名

内容

%ALLUSERSPROFILE%※1¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥backup

実行結果ファイル格納フォルダ※2

注※1

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

注※2

格納先については，環境設定ファイルで環境設定パラメーターBACKUP-FOLDERの値をご確認ください。

(3)　ログファイルのバックアップ

必要に応じて，次の表に示すファイルおよびフォルダをバックアップしてください。

表6‒6　バックアップ対象（ログファイル）

ファイルおよびフォルダ名

内容

%ALLUSERSPROFILE%※1¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥log

ログファイル，履歴ファイル格納フォルダ

%ALLUSERSPROFILE%※1¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥tmp¥errlog

エラー情報ファイル格納フォルダ※2

注※1

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

注※2

格納先については，環境設定ファイルで環境設定パラメーターTMP-ERRLOG-FOLDERの値をご確認ください。

6.5.2　JP1/AJS3 - Definition Assistantの設定情報のリカバリー

JP1/AJS3 - Definition Assistantの設定情報をリカバリーするときに必要な作業について説明します。

(1)　JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストール

ディスク障害などでJP1/AJS3 - Definition Assistantの環境が壊れた場合，まずJP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールしてください。

(2)　設定情報のリカバリー

バックアップしたファイルおよびフォルダを，元の位置にリカバリーしてください。

重要

リカバリーする前に，次の条件を満たしていることを確認してください。

JP1/AJS3 - Definition Assistantがインストール済みであること

JP1/AJS3 - Definition Assistantが停止していること

(a)　JP1/AJS3 - Definition Assistantの環境設定ファイルのリカバリー

JP1/AJS3 - Definition Assistantの環境設定ファイルおよびフォルダを，元の位置にリカバリーしてください。

(b)　実行結果ファイル格納フォルダのリカバリー

JP1/AJS3 - Definition Assistantの実行結果ファイル格納フォルダを，元の位置にリカバリーしてください。

(c)　ログファイルのリカバリー

JP1/AJS3 - Definition Assistantのログファイルおよびフォルダを，元の位置にリカバリーしてください。

7　コマンド

この章では，JP1/AJS3 - Definition Assistantで使用するコマンドについて説明します。

コマンドの記述形式

ここでは，コマンドの記述形式として，コマンドの指定方法と，コマンドの文法の説明に使用する記号について説明します。

コマンドの指定方法

コマンドの指定形式を次に示します。

(1)を「オプション」と呼びます。(2)を「引数」と呼びます。

次に，引数の指定方法を説明します。

最初にオプションを指定し，次にユニット名などの任意名を指定します。オプションの前に任意名を指定すると，システムは指定内容をすべて任意名として処理します。

オプションを複数指定する場合，指定順序は任意です。

一つのオプションに対し，値を複数指定する場合は，値間を「,（コンマ）」で区切ります。

値がないオプションは，連続して指定できます。

（例）

「-a-b-c」を，「-abc」と指定できます。

値がない2バイトのオプションは，連続して指定できません。

（例）

「-a-ab」を，「-aab」と指定したり，「-cd -cf」を，「-cdcf」と指定したりすることはできません。

オプションを連続して指定する場合，最後のオプションには値を指定できます。

（例）

「-abc xyz」の「xyz」は，オプションcの値になります。

値を持たないオプションに値を指定した場合，システムはその値以降をすべて任意名として処理します。

指定できないオプションを指定した場合，エラーになります。

最初の任意名（上記のコマンド指定例の場合，「任意名X」）に「-」で始まる文字列を指定したい場合は，「--△₁任意名X」と指定します（システムは，--△₁以降を任意名として処理します）。

なお，二番目以降の任意名には，--△₁の指定は不要です。

（例）

二つの任意名（「-jobA」および「-jobB」）を続けて指定する場合は，「-- -jobA -jobB」と指定します。

任意名には正規表現が使用できます。

指定できる数以上の任意名を指定した場合，エラーになります。

引数に指定する文字は，大文字・小文字が区別されます。大文字・小文字の使い分けに注意してください。

コマンドの文法の説明に使用する記号

コマンドの文法の説明に使用する記号を次の表に示します。

表7‒1　コマンドの文法の説明に使用する記号

記号

意味と例

[　]

（角括弧）

この記号で囲まれている項目は，任意に指定できます（省略できます）。

（例）

「[A]」は，「必要に応じてAを指定する」ことを示します（必要でない場合は，Aを省略できます）。

「[B|C]」は，「必要に応じてB，またはCを指定する」ことを示します（必要でない場合は，BおよびCを省略できます）。

コマンド一覧

JP1/AJS3 - Definition Assistantのコマンド一覧を次の表に示します。

表7‒2　JP1/AJS3 - Definition Assistantのコマンド一覧

コマンド名

機能

ajsdaconvert

実行結果ファイルを変換する。

jajs_log.batまたは_04.bat

障害時に必要な資料を採取する。

次ページ以降，JP1/AJS3 - Definition Assistantのコマンドをアルファベット順に説明します。

ajsdaconvert

形式

ajsdaconvert
        -i 変換前実行結果ファイル格納フォルダ
        -o 変換後実行結果ファイル格納フォルダ
        [-q]

機能

変換前実行結果ファイル格納フォルダに格納されている以前のバージョンの実行結果ファイルを，現在のバージョンの実行結果ファイルに変換し，変換後実行結果ファイル格納フォルダに出力します。

以前のバージョンの実行結果ファイルでは，現在のバージョンのマクロ機能が使用できないため，実行結果ファイルを変換してからエクスポートを実行する必要があります。

このコマンドは，JP1/AJS3 - Definition Assistantをバージョンアップしたとき，以前のバージョンの実行結果ファイルを現在のバージョンの実行結果ファイルに変換する場合に使用してください。

なお，変換前実行結果ファイル格納フォルダに複数のバージョンのファイルが混在していても，すべてのファイルが現在のバージョンのファイル形式として変換後実行結果ファイル格納フォルダに格納されるため，変換前実行結果ファイル格納フォルダに存在するファイルのバージョンを特に意識する必要はありません。

変換後の実行結果ファイルのファイル形式は，32ビット版の場合はxls形式，64ビット版の場合はxlsm形式になります。

ファイル形式を変換する場合はこのコマンドを使用してください。なお，xlsm形式からxls形式への変換は，定義数が65,000ユニット以下の場合に変換できます。

実行権限

なし

格納場所

JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストール先フォルダ¥bin

引数

-i 変換前実行結果ファイル格納フォルダ

以前のバージョンの実行結果ファイルが格納されているフォルダを指定します。フォルダは絶対パスで指定してください。

指定できる文字列の長さは，1〜184（単位：バイト）です。

このフォルダに格納する実行結果ファイル数は，100個までにしてください。

ファイルサイズが大きい実行結果ファイル（数十MB以上）を格納する場合は，処理に時間がかかるため格納するファイル数を20個程度とすることを推奨します。

-o 変換後実行結果ファイル格納フォルダ

変換後の実行結果ファイルを格納するフォルダを指定します。-iオプションで指定したフォルダとは別のフォルダを絶対パスで指定してください。

指定できる文字列の長さは，1〜184（単位：バイト）です。

-q

変換後実行結果ファイル格納フォルダに同名のファイルがある場合に，上書き更新するかを確認するメッセージ（KAVZ0615-Q）を出力します。［はい］ボタンを押すと上書き更新します。［いいえ］ボタンを押すと上書き更新しません。

注意事項

このコマンドは，すべての定義情報管理テンプレートを閉じてから実行してください。また，コマンド実行中は他のアプリケーションで何も操作しないでください。

このコマンドは，同時に複数実行しないでください。同時に複数のコマンドを実行すると，あとから実行したコマンドがエラーになり，KAVZ0814-Eのメッセージを出力します。

環境設定ファイル（ajs2da.conf）に自動インポートまたは自動エクスポートの設定がされている場合，このコマンドは実行できません。KAVZ0614-Eのメッセージが出力され，コマンドは異常終了します。このコマンドを使用する場合は，インポート・エクスポートの自動設定を解除してください。

変換前の実行結果ファイルにオートフィルターが設定されていた場合，変換後の実行結果ファイルではオートフィルターの設定が解除されます。また，行や列を手動で非表示に設定していた場合も，変換後の実行結果ファイルでは非表示設定が解除されます。

次の条件の場合，変換は実行されないで処理がスキップされます。スキップされたファイル名はログファイルで確認してください。

日本語版JP1/AJS3 - Definition Assistantのこのコマンドで，-iオプションに英語版JP1/AJS3 - Definition Assistantの実行結果ファイルの格納フォルダを指定した。

英語版JP1/AJS3 - Definition Assistantのこのコマンドで，-iオプションに日本語版JP1/AJS3 - Definition Assistantの実行結果ファイルの格納フォルダを指定した。

変換前の実行結果ファイルが定義情報管理テンプレートのファイルではない。

変換前のファイルがマスターファイル，またはマスターファイルと同名のファイルである。

32ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantのこのコマンドで，変換前のxlsm形式ファイルが新しいバージョンのファイルである。

64ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantのこのコマンドで，変換前のxls形式ファイルが新しいバージョンのファイルである。

32ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantのこのコマンドで，変換前のxlsm形式ファイルの定義数が65,000ユニットより多い。

変換前実行結果ファイル格納フォルダに，拡張子を除いたファイル名が同じxls形式ファイルとxlsm形式ファイルが存在する※。

この場合，一方のファイルだけをコンバートし，もう一方のファイルの処理をスキップします。そのため，変換前実行結果ファイル格納フォルダに格納するファイルは，拡張子を除いたファイル名が重複しないようにしてください。

注※

　例えば，「AJS2DA-IMPORT-121212121212121.XLS」と「AJS2DA-IMPORT-121212121212121.XLSM」というファイルが両方存在する場合

次の条件の場合，変換を実行しないでファイルをコピーします。

変換前と変換後のファイル形式が同じで，変換前の実行結果ファイルが現在のバージョンか，それより新しいファイルの場合。

-oオプションで指定したフォルダに，変換対象ファイルと同一名称のファイルが存在した場合，ファイルを上書きします。ただし，-qオプションを指定した場合は，上書き更新を確認するメッセージ（KAVZ0615-Q）を出力します。

変換後，実行結果ファイルのプロパティの更新者は，このコマンド実行ユーザーに変更されます。

変換後のファイルは，現在のバージョンの定義情報管理テンプレートになります。そのため，変換前のファイルにはなかった（サポートされていなかった）定義項目列が存在することがあります。しかし，変換前のファイルにはこの追加された定義項目列の情報がないため，この列には何も設定されません。変換後の定義情報管理テンプレートを使用し，変換前のバージョンから現在のバージョンまでに追加された定義項目列の情報を含めてエクスポートする場合は，追加された定義項目列に手動で情報を設定してから実行してください。

なお，「リンクするルール番号」の扱いについては，変換前の実行結果ファイルのバージョンがJP1/AJS2 - Definition Assistant 07-00-/B以前の場合に，変換前と変換後のファイルを使用して一括または単独エクスポートを行うと次の違いがあるため注意が必要です。

変換前

「リンクするルール番号」列がなく，すべてのリンクするルール番号にはルール番号1が仮定される。

変換後

「リンクするルール番号」列が追加されるが情報が設定されないため，すべてのリンクするルール番号にはルール番号が仮定される。

このコマンド実行中は，ファンクションキーを押さないでください。また，文字の入力も行わないでください。

このコマンド実行中に［ESC］キーを押さないでください。［ESC］キーを押すとコマンドの実行が中断され，メッセージダイアログボックス（KAVZ0616-E）を出力し，コマンドが異常終了します。

このコマンド実行中は，変換前実行結果ファイル格納フォルダ内にファイルを追加（移動・コピー）したり，削除したりしないでください。

ファイルを追加したり，削除したりすると，コンバート処理終了時に処理結果を通知するメッセージダイアログボックスやログファイルに処理結果が正しく出力されないことがあります。

このコマンド実行中は，変換処理中の実行結果ファイルの内容が正しく表示されないことがありますが，変換後実行結果ファイルの内容には問題ありません。

大量のファイルやサイズの大きいファイルを変換した場合，コマンドの実行が終了しても，システムのあと処理に時間が掛かることがあります。

円記号（¥）や二重引用符（"）が不当に定義されているSAPジョブの定義情報が変換前実行結果ファイルに含まれていた場合，このコマンドを実行しても不当な定義情報のまま変換されます。変換後の実行結果ファイルでエクスポートするときは，定義情報を修正してからエクスポートしてください。

変換前の実行結果ファイルで，すべてのユニット定義にユニット名の入力があるか確認してください。ユニット名の入力がない行を定義情報の終わりと判断し，以降の行は変換後の実行結果ファイルに含めません。

Microsoft Office IMEを使用している場合，変換処理に時間がかかる場合があります。この場合は，一時的にMicrosoft IMEに設定を変更してからコマンドを実行してください。

JP1/AJS3 - Definition Assistant 09-50以前のバージョンで保存した実行結果ファイルを変換する場合，変換前のファイルで「標準ジョブ定義情報部」の判定条件の定義項目列（条件，判定値，ファイル名）に設定されている値は，変換後のファイルでは「判定ジョブ定義情報部」の定義項目列に設定されます。

JP1/AJS3 - Definition Assistant 09-50以前のバージョンで保存した実行結果ファイルを変換する場合，変換前のファイルに未対応定義項目の保存機能で「その他の定義情報部」の定義項目列（変数名，変数（文字列）の判定値，変数（数値）の判定値）を設定していても，変換後ファイルの「判定ジョブ定義情報部」の定義項目列には移行されません（変換後も「その他の定義情報部」の同じ定義項目列に設定されます）。移行が必要な場合は，変換後のファイルに対して，「その他の定義情報部」に設定されている値の削除，および「判定ジョブ定義情報部」への値の設定を手動で行ってください。

JP1/AJS3 - Definition Assistant 10-50以前のバージョンで保存した実行結果ファイルを変換する場合，変換前のファイルでR/3ジョブ定義情報部の「他のR/3ジョブ定義情報」で「言語」（JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのコマンド引数-lで指定する項目）を設定していても，変換後ファイルの「R/3ジョブ定義情報部」の「言語」列には移行されません（変換後も「他のR/3ジョブ定義情報」に設定されます）。移行が必要な場合は，変換後のファイルに対して，「他のR/3ジョブ定義情報」に設定されている値の削除，およびR/3ジョブ定義情報部の「言語」列への値の設定を手動で行ってください。

このコマンド実行中は，他のウィンドウをアクティブにしたり，Excelの前面に他のウィンドウを表示したりしないでください。他のウィンドウをアクティブにしたりExcelの前面に他のウィンドウを表示したりすると，変換処理に時間がかかったりリソース不足のメッセージが表示されることがあります。

このコマンド実行中に次のメッセージが表示された場合は，変換処理に失敗している可能性があります。この場合は，変換前実行結果ファイル格納フォルダのファイル数を少なくしてから，再度コマンドを実行してください。

「リソース不足のため、このタスクを完了することができません。選択するデータを少なくするか、ほかのアプリケーションを終了して再度試してください。元に戻さずに続けますか？」

戻り値

なし

使用例1

「C:¥Program Files¥Hitachi¥JP1AJS2DA¥backup_old」フォルダに格納されている以前のバージョンの実行結果ファイルを現在のバージョンの形式に変換して，「C:¥Program Files¥Hitachi¥JP1AJS2DA¥backup」フォルダに格納します。

ajsdaconvert -i "C:¥Program Files¥Hitachi¥JP1AJS2DA¥backup_old"
             -o "C:¥Program Files¥Hitachi¥JP1AJS2DA¥backup"

使用例2

JP1/AJS3 - Definition Assistantをバージョンアップしたが，以前のバージョンの実行結果ファイルを現在のバージョンでもエクスポート時に利用する場合があるため，以前のバージョンの実行結果ファイルをすべて現在のバージョンのファイル形式に変換します。なお，各バージョンの実行結果ファイル格納フォルダは次のとおりとします。

07-00の実行結果ファイル格納フォルダ

D:¥BACKUP¥ajsdabackup70

07-00-/Bの実行結果ファイル格納フォルダ

D:¥BACKUP¥ajsdabackup70B

現在の実行結果ファイル格納フォルダ

C:¥Program Files¥Hitachi¥JP1AJS2DA¥backup

ajsdaconvert -i "D:¥BACKUP¥ajsdabackup70"
             -o "C:¥Program Files¥Hitachi¥JP1AJS2DA¥backup"
ajsdaconvert -i "D:¥BACKUP¥ajsdabackup70B"
             -o "C:¥Program Files¥Hitachi¥JP1AJS2DA¥backup"

補足事項

全ファイルの変換処理終了時，処理結果を通知するメッセージダイアログボックスが表示されます。また，処理結果をログファイルに出力します。ただし，コマンドオプションエラーの場合は出力されません。

ログファイルの形式

格納先

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥log

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

ログファイル名

カレントログファイル名：ajsdaconvert.log（今回結果）

保存用ログファイル名：ajsdaconvert0[1-5].log（前回結果が01，最も古い結果が05，最大5世代保存）

出力形式

注※1

年月日時分秒を「YYYY/MM/DD hh:mm:ss」の形式で出力します。

注※2

次に示す情報を出力します。

表7‒3　処理結果の出力情報

出力情報

意味

備考

OK

成功

変換しないで，コピーしただけの場合も含む。

SKIP（要因コード）

未処理

要因コードの意味

01：定義情報管理テンプレート以外のファイルである

02：日本語版の場合に英語版JP1/AJS3 - Definition Assistantのファイルである，または英語版の場合に日本語版JP1/AJS3 - Definition Assistantのファイルである

03：マスターファイル，またはマスターファイルと同名のファイルである

04：xlsm形式ファイルが新しいバージョンのファイルである（32ビット版でこのコマンドを実行した場合に出力されます）

05：xls形式ファイルが新しいバージョンのファイルである（64ビット版でこのコマンドを実行した場合に出力されます）

06：xlsm形式ファイルの定義数が65,000ユニットより多い（32ビット版でこのコマンドを実行した場合に出力されます）

07：拡張子を除いたファイル名が先に変換したファイルと同じである

NG（要因コード）

失敗

要因コードの意味

10：変換前ファイルの読み込みでエラー（処理続行）

11：変換後ファイルの保存でエラー

12：変換後実行結果ファイル格納フォルダに変換前ファイルと同名のファイルが存在して上書き確認のダイアログボックスが表示されたときに［いいえ］ボタンが押され上書き更新しなかった（処理続行）

13：変換処理中にエラー

99：その他特定不明のエラー

注※3

エラーが発生し，処理が途中で中断された場合，この行以降の情報は出力されません。

出力例

ajsdaconvertコマンドが正常終了した場合の出力例を次に示します。

jajs_log.batまたは_04.bat

形式

jajs_log.bat | _04.bat
     [-f 格納フォルダ]
     [-t]
     [-u]

機能

JP1/AJS3 - Definition Assistantの各種ログ，OS情報などの保守情報を取得します。

_04.batおよびjajs_log.batは，JP1/AJS3 - Definition Assistantの資料採取ツールです。

どちらの資料採取ツールも，基本的な機能は同じです。この二つは，用途やカスタマイズの要否によって使い分けます。

jajs_log.batと_04.batの用途とカスタマイズ可否を次に示します。

表7‒4　資料採取ツールの用途とカスタマイズ可否

資料採取ツール

用途

カスタマイズ

jajs_log.bat

ログの出力先を変更していない場合やその他の情報を採取する必要がない場合に使用します。

×

_04.bat

ログの出力先を変更している場合やその他の情報を採取する場合に，ツールをカスタマイズして使用します。※

○

（凡例）

○：カスタマイズできる。

×：カスタマイズできない。

注※

ツールのカスタマイズ方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド」を参照してください。

資料採取ツールの実行結果は，デフォルトでは「%TEMP%¥jp1ajs2¥backlog」下の次のフォルダに出力されます。

JP1_DEFAULT¥JP1_DEFAULT_1st

第一報用資料が出力されます。

JP1_DEFAULT¥JP1_DEFAULT_2nd

第二報用資料が出力されます。

JP1_DEFAULT¥JP1_DEFAULT_3rd

その他の資料が出力されます。

実行権限

Administrators権限

格納先ディレクトリ

jajs_log.batの場合

JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストール先フォルダ¥tools

_04.batの場合

JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストール先フォルダ¥tools

引数

-f 格納フォルダ

採取した資料を出力するフォルダ名を，絶対パスまたはコマンドを実行した場所からの相対パスで指定します。ただし，ドライブ直下は指定できません。

パスに空白を含む場合は，「""」で囲んで指定します。

存在しないフォルダを指定した場合は，その名称でフォルダが新規作成されます。

指定した格納フォルダの配下に，すでに採取した資料がある場合，ファイルの上書きを確認するメッセージが表示されます。

省略した場合，「%TEMP%¥jp1ajs2¥backlog」下に出力されます。このオプションを指定すると，カスタマイズによって格納フォルダを変更した場合よりこのオプションの値が優先されます。

-t

hosts，servicesファイルを取得しないときに指定します。

注意事項

JP1/AJS3のサービスの起動中にこのコマンドを実行した場合，ジョブが異常終了するおそれがあるため，ISAMデータベースの情報は採取しません。

クラスタ構成の論理ホストの資料を採取する場合，論理ホストが動作しているホスト上で実行してください。

採取した資料はこのツールでは圧縮しません。別途圧縮ツールなどで圧縮してください。

バッチファイルの実行結果を出力したファイルが作成済みの場合，情報の上書きを確認するメッセージが出力されるので，上書きする場合は「y」を，中止する場合は「n」を応答してください。

バッチファイル実行時に，「JP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentのインストール先フォルダ¥sys」フォルダ中のファイルに対して「共有違反です」というエラーメッセージが表示されることがありますが，問題はありません。

資料採取ツールの実行が終了した直後に，採取した資料を移動，削除などの操作を行うと「プロセスはファイルにアクセスできません。別のプロセスが使用中です。」のメッセージが出力される場合があります。これは，資料採取ツールの実行が終了しても，内部的にOSの情報を採取するためのプロセスが実行中のために出力されます。このメッセージが出力された場合は，しばらく待ってから採取した資料を操作してください。

Outlookを使用している場合，資料採取ツールを実行すると，次に示すメッセージボックスが表示される場合があります。

プログラムが，Outlook内に保存されている電子メールアドレスにアクセスしようとしています。よろしいですか？

これは，資料採取ツール内で実行するマシン構成情報採取プログラム（msinfo32）の動作によるものです。資料採取ツールおよびOutlookの動作には問題ありません。

資料採取ツールでは，電子メールアドレスは採取されません。メッセージボックスの［いいえ］ボタンをクリックしてください。

資料採取ツールを実行する場合，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要があります。コマンドプロンプトを管理者として起動しないと，資料採取ツール実行中にUAC機能による確認ダイアログボックスが何度も表示されます。ただし，UAC機能が無効の場合は，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要はありません。

資料採取ツールは多重実行しないでください。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

メッセージ

メッセージ

説明

動作

Finished. Press any key.

処理が正常に終了しました。何かキーを押してください。

ユーザーの応答を待ちます。

Failed. Press any key.

処理が正常に終了しませんでした。何かキーを押してください。

出力されたOSのメッセージなどを参照し，エラー要因を取り除いたあとに再度実行してください。

ユーザーの応答を待ちます。

File ファイル名 is exist. Delete to continue? (y/n)

前回実行したときに作成されたファイルが存在します。削除して処理を継続する場合は「y」を，中止する場合は「n」を押してください。

ユーザーの応答を待ちます。

Directory ディレクトリ名 is exist. Delete to continue? (y/n)

前回実行したときに作成されたディレクトリが存在します。削除して処理を継続する場合は「y」を，中止する場合は「n」を押してください。

ユーザーの応答を待ちます。

Error exist in option.

オプションの指定に誤りがあります。正しいオプションを指定して再度実行してください。

処理を終了します。

The collection of detailed information on EmbedDB _JF*※ begins.

組み込みDBの詳細情報の採取を開始します。

処理を継続します。

The collection of detailed information on EmbedDB_JF*※ ended.

組み込みDBの詳細情報の採取を終了します。

処理を継続します。

The collection of detailed information on JP1/Base begins.

JP1/Baseの詳細情報の採取を開始します。

処理を継続します。

The collection of detailed information on JP1/Base ended.

JP1/Baseの詳細情報の採取を終了します。

処理を継続します。

The collection of Event Log in text format begins.

テキスト形式でイベントログの採取を開始します。

処理を継続します。

The collection of Event Log in text format ended.

テキスト形式でイベントログの採取を終了します。

処理を継続します。

注※

「_JF*」は組み込みDBの識別子（_JF0, _JF1, _JF2, ・・・）です。識別子ごとに詳細情報を採取します。

使用例

物理ホストの資料を採取します。

jajs_log.bat
　または
_04.bat

8　メッセージ

この章では，JP1/AJS3 - Definition Assistantが出力するメッセージ（KAVZで始まるメッセージ）の形式，およびメッセージの対処方法について説明します。

8.1　メッセージの形式

JP1/AJS3 - Definition Assistantが出力するメッセージの形式と，マニュアルでの記載形式を示します。

8.1.1　メッセージの出力形式

JP1/AJS3 - Definition Assistantが出力するメッセージの形式を示します。メッセージは，メッセージIDとそれに続くメッセージテキストで構成されます。形式を次に示します。

KAVZnnnn-Z メッセージテキスト

メッセージIDは，次の内容を示しています。

K

システム識別子を示します。

AVZ

JP1/AJS3 - Definition Assistantのメッセージであることを示します。

nnnn

メッセージの通し番号を示します。

Z

メッセージの種類を示します。

E：エラー

処理は中断されます。

W：警告

メッセージ出力後，処理は続けられます。

I：通知

ユーザーに情報を知らせます。

Q：応答要求

ユーザーに応答を促します。

なお，JP1/AJS3 - Definition Assistantの実行中には，JP1/AJSのメッセージ（KAVC，KAVS，KAVT，KAVU，KAVVで始まるメッセージ）が出力されることがあります。これらのメッセージについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ」を参照してください。

8.1.2　メッセージの記載形式

このマニュアルでのメッセージの記載形式を示します。ゴシックで書かれている部分は，メッセージが表示されるたびに表示内容が変わる個所を示しています。また，メッセージをメッセージID順に記載しています。記載形式の例を次に示します。

メッセージID

英語メッセージテキスト

日本語メッセージテキスト

メッセージの説明文

（S）

システムの処置を示します。

（O）

メッセージが出力されたときに，オペレーターの取る処置を示します。

8.2　メッセージ一覧

KAVZで始まるメッセージ（JP1/AJS3 - Definition Assistantに関するメッセージ）の一覧を次に示します。

なお，メッセージの出力先は，メッセージダイアログボックス，または定義情報管理テンプレート内のセルです。

KAVZ0001-E

Processing cannot start because the master file is corrupted.

マスターファイルが壊れているため起動することができません。

マスターファイルが壊れているため処理できません。

（S）

マスターファイルの起動を中止します。

（O）

JP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールし直してください。

KAVZ0002-E

Execution is not possible because the installation path of JP1/AJS3 - Definition Assistant was not found.

JP1/AJS3 - Definition Assistant のインストールパスが見つからないため実行できません。

JP1/AJS3 - Definition Assistantがインストールされているフォルダが見つからないため実行できません。各種操作が実行できるのは，JP1/AJS3 - Definition Assistantがインストールされているホスト上だけです。

（S）

処理を中止します。

（O）

次に示すどちらかの方法で対処してください。

JP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールする。

JP1/AJS3 - Definition Assistantがインストールされているホスト上で操作を実行する。

JP1/AJS3 - Definition Assistantがすでにインストールされている場合，動作環境が壊れているおそれがあります。JP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールし直してください。

KAVZ0003-E

The resource file was not found. : ファイル名　保守情報1　保守情報2　保守情報3

リソースファイルが見つかりませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ファイル名に表示されているリソースファイルが存在することを確認してから，コマンドを再実行してください。リソースファイルが存在しない場合，JP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールし直してください。

KAVZ0004-E

The message id could not be acquired. : ファイル名　保守情報1　保守情報2　保守情報3

リソースファイルにメッセージが見つかりませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

動作環境が壊れている可能性があります。JP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールし直してください。

KAVZ0005-E

An error occurred during the product information check. : エラー要因

製品情報のチェックでエラーが発生しました。：エラー要因

製品情報のチェックでエラーが発生しました。

（S）

処理を中止します。

（O）

現在のバージョンと異なるバージョンの定義情報管理テンプレートを使用している場合は，次に示すどちらかの対処を行ってください。

現在のバージョンより前のバージョンの実行結果ファイルの場合はajsdaconvertコマンドで変換してから処理を再実行する。

定義情報管理テンプレートと同じバージョンのJP1/AJS3 - Definition Assistantがインストールされているマシン上で操作を実行する。

上記に該当しない場合は，動作環境が壊れている可能性があります。JP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールし直してください。

KAVZ0006-E

The file failed to start.：エラー要因

ファイルの起動に失敗しました。：エラー要因

ファイル起動時に問題が発生したため，起動に失敗しました。

（S）

処理を中止します。

（O）

次に示すエラー要因を参考にエラー原因を取り除いたあと，再起動してください。

「ファイル形式不正」の場合，対象のファイルをマクロ無効で開いてから，ファイルの拡張子がXLSの場合はxlsm形式で保存し直してください。ファイルの拡張子がXLSMの場合はxls形式で保存し直してください。

KAVZ0007-E

The operation is not enabled for the definition information management template of xlsm type. : エラー操作

xlsm形式の定義情報管理テンプレートでは操作を実行できません。：エラー操作

64ビット版のExcelと64ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantのマシン環境でないため，xlsm形式の定義情報管理テンプレートで操作を実行できませんでした。

（S）

処理を中止します。

（O）

次に示すどちらかの対処を行ってください。

64ビットExcelがインストールされているマシン上で操作を実行する。

ajsdaconvertコマンドでxls形式の定義情報管理テンプレートに変換してから操作を実行する。

KAVZ0008-E

The operation is not enabled for the definition information management template of xls type. : エラー操作

xls形式の定義情報管理テンプレートでは操作を実行できません。：エラー操作

32ビット版のExcelと32ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantのマシン環境でないため，xls形式の定義情報管理テンプレートで操作を実行できませんでした。

（S）

処理を中止します。

（O）

次に示すどちらかの対処を行ってください。

32ビットExcelがインストールされているマシン上で操作を実行する。

ajsdaconvertコマンドでxlsm形式の定義情報管理テンプレートに変換してから操作を実行する。

KAVZ0009-E

The operation is not enabled because the 32/64 bit versions of the installed product were different. : エラー操作

インストールされている製品の32/64ビット版が異なるため，操作を実行できませんでした。：エラー操作

次の原因が考えられます。

32ビット版のExcel上で64ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantを使用している。

64ビット版のExcel上で32ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantを使用している。

（S）

処理を中止します。

（O）

次に示すどちらかの対処を行ってください。

xls形式の定義情報管理テンプレートの場合は，32ビット版のExcelと32ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantのマシン環境で操作を実行する。

xlsm形式の定義情報管理テンプレートの場合は，64ビット版のExcelと64ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantのマシン環境で操作を実行する。

JP1/AJS3 - Definition Assistantのビットを変更する場合は，「付録E 移行手順と注意事項」を参照してください。

KAVZ0101-E

An invalid value is specified for the keyword (キーワード名) in the environment settings. : エラー要因 保守情報

環境設定のキーワード（キーワード名）に指定されている値に誤りがあります。：エラー要因 保守情報

定義情報管理テンプレートを起動しようとしましたが，環境設定パラメーターのキーワードに指定されている値に誤りがあるため起動できませんでした。環境設定パラメーターの設定値については「3.2.1 環境設定パラメーターの定義内容」を参照してください。

（S）

処理を中止します。

（O）

環境設定パラメーターのキーワードに指定した値を修正したあと，再起動してください。次に示す「エラー要因」の意味を参考に値を修正してください。

「バイトサイズ不正」の場合は，キーワードで使用できるバイトサイズを超えています。

「数値不正」の場合は，数値を指定するキーワードに対して数値以外を指定しています。

「使用範囲不正」の場合は，キーワードで指定できる範囲外の値を指定しています。

「使用値不正」の場合は，キーワードで使用できる文字以外を指定しています。

「組み合わせ不正」の場合は，他のキーワードとの組み合わせで使用できない値を指定しています。

また，エラー要因が「使用値不正」でキーワードに使用できる文字が指定されていた場合は，現在のバージョンより前のバージョンの実行結果ファイルであることが考えられます。実行結果ファイルの［プロパティ］の［概要］でJP1/AJS3 - Definition Assistantのバージョンを確認の上，実行結果ファイルをajsdaconvertコマンドで現在のバージョンに変換してください。

KAVZ0103-E

The required keyword is not set in the environment settings parameter. : キーワード名

環境設定パラメーターの指定が不足しています。：キーワード名

定義情報管理テンプレートを起動しようとしましたが，環境設定パラメーターの指定に不足があるため起動できませんでした。環境設定パラメーターの設定値については「3.2.1　環境設定パラメーターの定義内容」を参照してください。

（S）

処理を中止します。

（O）

環境設定パラメーターのキーワード名に指定した値を修正したあと，再起動してください。

KAVZ0200-E

The specified value and name are not included in the input candidates.

指定した値や名称は入力候補に含まれていません。

ドロップダウンリストに登録されている入力候補に含まれていない値が指定されています。定義項目のタイトルで表示されるコメントの内容と入力制限の内容が異なる場合は，環境設定パラメーターの［入力制限に関する設定］で指定された入力候補が有効になっています。

（S）

定義情報を入力中の場合，入力操作を停止します。

定義情報のチェックを実行中の場合，チェック処理を中断します。

（O）

入力データを修正してください。

定義情報を入力中の場合，入力データを修正するときは［再試行］ボタンをクリックしてください。入力データをクリアするときは［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

定義情報のチェックを実行中の場合，［OK］ボタンをクリックしたあと，値をドロップダウンリストから選択して再入力してください。

KAVZ0201-E

The number of bytes that can be specified is 数値.保守情報

指定できる値は数値バイトまでです。保守情報

指定した内容が，入力バイト数の制限値を超えています。定義項目のタイトルで表示されるコメントの内容と制限値が異なる場合は，環境設定パラメーターの［入力制限に関する設定］で指定された制限値が有効になっています。

複数行で指定する定義項目の場合，保守情報に「Line=値」の形式でエラーが発生した行位置が表示されます。

（S）

定義情報を入力中の場合，入力操作を停止します。

定義情報のチェックを実行中の場合，チェック処理を中断します。

（O）

入力データを修正してください。

定義情報の入力中の場合，入力データを修正するときは［再試行］ボタンをクリックしてください。入力データをクリアするときは［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

定義情報のチェック実行中の場合，［OK］ボタンをクリックしたあと，制限値以内のバイト数で値を再入力してください。

KAVZ0202-E

A value from 下限値 to 上限値 can be specified. 保守情報

指定できる値は下限値から上限値です。保守情報

指定した値が，有効範囲外です。定義項目のタイトルで表示されるコメントの内容と制限値が異なる場合は，環境設定パラメーターの［入力制限に関する設定］で指定された制限値，または環境設定パラメーター「SCHEDULELIMIT」の値が有効になっています。

複数行で指定する定義項目の場合，保守情報に「Line=値」の形式でエラーが発生した行位置が表示されます。

（S）

定義情報を入力中の場合，入力操作を停止します。

定義情報のチェックを実行中の場合，チェック処理を中断します。

（O）

入力データを修正してください。

定義情報の入力中の場合，入力データを修正するときは［再試行］ボタンをクリックしてください。入力データをクリアするときは［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

定義情報のチェック実行中の場合，［OK］ボタンをクリックしたあと，選択されているセルに有効設定範囲内の値を再入力してください。

KAVZ0203-E

Specify "/" at the beginning of the unit name.

ユニット名の先頭は「/」を指定してください。

ユニット名の先頭に「/」が入力されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

先頭が「/」で始まるユニット完全名を入力してください。

KAVZ0204-E

Enter a host name.

ホスト名を入力してください。

ホスト名が入力されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のJP1/AJS3 - Managerのホスト名を入力してください。

KAVZ0205-E

Enter a scheduler service name.

スケジューラーサービス名を入力してください。

スケジューラーサービス名が入力されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のスケジューラーサービス名を入力してください。

KAVZ0206-E

Enter a character code type.

文字コード種別を入力してください。

文字コード種別が入力されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のスケジューラーサービスの文字コード種別を入力してください。

KAVZ0207-E

Enter a unit name.

ユニット名を入力してください。

ユニット名が入力されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

インポートの場合，定義情報を取得するユニット完全名を入力してください。

エクスポートの場合で一括定義するときは，一括定義を反映する上位ユニット完全名を入力してください。

KAVZ0208-E

The unit definition information is empty.

ユニット定義情報が1行もありません。

ユニット定義情報が1行もありません。ユニット定義情報は，先頭行から「ユニット名」が空欄になるまでの行が対象になります。

（S）

処理を中止します。

（O）

ユニット定義情報を入力してください。また，先頭行の「ユニット名」が空欄でないか確認してください。

KAVZ0209-E

An invalid character exists in the unit name.(Row : 行番号 , Col : 列番号)

ユニット名に不正な文字があります。（行番号：行番号，列番号：列番号）

ユニット名に不適切な文字を指定しています。次の原因が考えられます。

ユニット名にJP1/AJS3 - Definition Assistantで使用できない文字が指定されています。使用できない文字の範囲は，環境設定パラメーター「RESTRICT-CHAR-RANGE」の設定値によって異なります。詳細については，「3.2.1 環境設定パラメーターの定義内容」の環境設定パラメーター「RESTRICT-CHAR-RANGE」の個所を参照してください。

ユニット名に「/」が指定されている。

上位ユニット完全名に「/」だけが指定されている。

上位ユニット完全名で，末尾に「/」が指定されている。

JP1/AJS3 - Definition Assistantで使用できない文字を含むユニットに対しては，変更または削除のエクスポートを実行できません。また，JP1/AJS3 - Viewとの連携処理も行えません。

（S）

処理を中止します。

（O）

エラーが発生した定義内容を見直してください。

すでにJP1/AJS3 - Managerで定義されているユニット定義の変更または削除はJP1/AJS3 - Viewを使用してください。また，このユニットに対してJP1/AJS3 - Viewを起動するときは，Windowsの［スタート］メニューからJP1/AJS3 - Viewを起動してください。

ユニットの一括または単独定義を行う場合は，ユニット名に正しい文字を指定したあと，エクスポートを再実行してください。

KAVZ0210-E

An invalid character is specified in the unit name.：ユニット名

不正な文字を含むユニット名が指定されています。：ユニット名

ユニット名に不適切な文字を指定しています。次の原因が考えられます。

ユニット完全名にJP1/AJS3 - Definition Assistantで使用できない文字を指定して，インポートまたはエクスポートを実行した。使用できない文字の範囲は，環境設定パラメーター「RESTRICT-CHAR-RANGE」の設定値によって異なります。詳細については，「3.2.1 環境設定パラメーターの定義内容」の環境設定パラメーター「RESTRICT-CHAR-RANGE」の個所を参照してください。

次に示す文字を上位ユニット完全名に指定してインポートを実行した。

* ?

なお，JP1/AJS3 - Definition Assistantで使用できない文字を含むユニットに対しては，インポートやエクスポートを実行できません。

（S）

処理を中止します。

（O）

ユニット完全名に正しい文字を指定したあと，インポートまたはエクスポートを再実行してください。

KAVZ0211-E

The last updated time cannot be changed.

最終更新日時は変更できません。

変更できない最終更新日時に対して変更しようとしました。

（S）

処理を中止します。

（O）

［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KAVZ0212-E

Enter a user name.

ユーザー名を入力してください。

ユーザー名が入力されていません。

（S）

処理を中止します。

（O）

ユーザー名を入力してください。

KAVZ0213-E

The user name or password is invalid. : ホスト名 JP1ユーザー名

ユーザー名かパスワードに誤りがあります。：ホスト名　JP1ユーザー名

JP1ユーザー名かパスワードに誤りがあったため，ユーザーを認証できませんでした。

（S）

処理を中止します。

（O）

次のことを確認してください。

接続先の認証サーバで登録されているJP1ユーザー名とパスワードを入力したか。

接続先のJP1/AJS3 - Managerホストでユーザー情報の設定が正しいか。

エラー原因を取り除いたあと，処理を再実行してください。

KAVZ0250-I

No input errors occurred.

入力エラーはありません。

［CHECK］ボタンがクリックされたため，定義情報をチェックしましたが，入力情報に誤りはありませんでした。

（S）

入力情報のチェック処理を終了します。

（O）

［OK］ボタンをクリックします。

KAVZ0251-E

An invalid definition item is set for the unit type (ユニット種別).(Row : 行番号 , Col : 列番号)

ユニット種別（ユニット種別）に対して無効な定義項目が設定されています。（行番号：行番号，列番号：列番号）

指定されたユニット種別に対して無効な定義項目が設定されています。

（S）

エラーが発生したセルにカーソルを移動します。

（O）

定義情報のデータを削除するか，ユニット種別を修正したあと，定義情報のチェックを再実行してください。

KAVZ0252-E

The unit type is not specified.(Row : 行番号)

ユニット種別が指定されていません。（行番号：行番号）

ユニット種別が指定されていません。

（S）

エラーが発生したセルにカーソルを移動します。

（O）

ユニット種別を選択したあと，処理を再実行してください。

KAVZ0253-E

Specify "/" at the beginning of the unit name.(Row : 行番号 , Col : 列番号)

ユニット名の先頭は「/」を指定してください。（行番号：行番号，列番号：列番号）

ユニット名の先頭に「/」が入力されていません。

（S）

エラーが発生したセルにカーソルを移動します。

（O）

先頭が「/」で始まるユニット完全名に変更したあと，処理を再実行してください。

KAVZ0254-E

A required item is not specified.(Row : 行番号 , Col : 列番号) 保守情報

必須項目が指定されていません。（行番号：行番号，列番号：列番号） 保守情報

ユニット定義に必須項目の値が入力されていません。チェック対象の定義項目は，環境設定パラメーターの［チェック対象とする必須指定項目］で指定されています（カスタムジョブ定義情報部の項目についてはユーザー指定できません）。

複数行で指定する定義項目の場合，保守情報に「Line=値」の形式でエラーが発生した行位置が表示されます。

（S）

エラーが発生したセルにカーソルを移動します。

（O）

必須項目を指定したあと，チェック処理を再実行してください。

KAVZ0255-E

The structure of the unit definition is invalid.(Row : 行番号)

ユニット定義の構成に不正があります。（行番号：行番号）

一括定義対象のユニット定義の構成に不正があります。次の原因が考えられます。

上位ユニットが前の行で定義されていない。

上位ユニットから下位ユニットの順番に定義されていない。

一括定義の先頭行で指定されたユニットより上位階層が指定されている。

（S）

エラーが発生した行を選択します。

（O）

エラー原因を取り除いたあと，再実行してください。

KAVZ0256-E

"Recovery" cannot be specified for the unit type (ユニット種別).(Row : 行番号)

ユニット種別（ユニット種別）にはリカバリは指定できません。（行番号：行番号）

リカバリーが指定できないユニット種別に対して，ユニット共通属性情報［種別］に「リカバリ」が指定されています。

（S）

エラーが発生した行にカーソルを設定します。

（O）

次に示すどちらかの対処を行ったあと，再実行してください。

［ユニット種別］の値をリカバリー指定できるユニット種別に変更する。

［種別］を「通常」に変更する。

KAVZ0257-E

Definition items that cannot be specified simultaneously are specified. (Row : 行番号 , Col : 列番号1, 列番号2) 保守情報

同時に指定できない定義項目が指定されています。(行番号 : 行番号, 列番号：列番号1, 列番号2）保守情報

同時に指定できない項目に値が入力されています。

複数行で指定する定義項目の場合，保守情報に「Line=値」の形式でエラーが発生した行位置が表示されます。

（S）

処理を中断します。

（O）

列番号に出力されているどれかの項目の値を変更してから，処理を再実行してください。

KAVZ0258-E

There is an error in the custom job definition information specifications. (Row : 行番号 , Col : 列番号) 保守情報

カスタムジョブ定義情報の指定に誤りがあります。(行番号 : 行番号, 列番号：列番号) 保守情報

カスタムジョブ定義情報を誤って指定しています。次の原因が考えられます。

R/3ジョブ定義情報の場合

ジョブステップの定義数が限界値を超えている

ジョブステップの各定義項目で定義数が一致していない

定義項目「プログラム種別」の指定値が誤っている

定義項目「プログラム種別」に対して，無効な定義項目が指定されている

定義項目「環境変数」で「変数」と「値」の指定数が異なっている。

定義項目「環境変数」で改行のみを指定している行がある。

複数行で指定する定義項目の場合，保守情報に「Line=値」の形式でエラーが発生した行位置が表示されます。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと，失敗した処理を再実行してください。

KAVZ0259-E

There is an error in the passing information specifications of the passing information setting job. (Row : 行番号 ,Col : 列番号) 保守情報 エラー要因

引き継ぎ情報設定ジョブの引き継ぎ情報の指定に誤りがあります。(行番号：行番号，列番号：列番号) 保守情報 エラー要因

引き継ぎ情報設定ジョブの引き継ぎ情報を誤って指定しています。

保守情報には「Line=値」の形式でエラーが発生した行位置が表示されます。

次に示す「エラー要因」の意味を参考に値を修正してください。

「使用値不正」の場合は，改行だけを指定している行があります。

「文字列不正」の場合は，半角スペースまたは全角スペースを含む名称を指定している行があります。

「重複不正」の場合は，出力マクロ変数の名称が重複しています。

「定義数不正」の場合は，出力マクロ変数と正規表現の定義数が異なります。

「最大定義数不正」の場合は，引き継ぎ情報の定義数の上限値を超えています。

「バイトサイズ不正」の場合は，指定できる文字列の長さの上限値を超えています。

「合計バイトサイズ不正」の場合は，出力マクロ変数に指定した文字列の長さの合計が上限値を超えています。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラー原因を取り除いたあと，失敗した処理を再実行してください。

KAVZ0260-E

The specified of the environment variable exceeds the maximum. (Row : 行番号 ,Col : 列番号)

環境変数の指定が上限を超えています。(行番号：行番号，列番号：列番号)

SAPジョブの環境変数の指定が上限を超えています。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラー原因を取り除いたあと，失敗した処理を再実行してください。

KAVZ0261-E

The environment variable is duplicated. (Row : 行番号) Line1=行位置1 Line2=行位置2

環境変数の変数名が重複しています。(行番号：行番号) Line1=行位置1 Line2=行位置2

SAPジョブの環境変数の変数名が重複しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

環境変数の変数名を修正したあと，失敗した処理を再実行してください。なお，変数名のつづりが同じで大文字と小文字が異なるだけの環境変数は重複する環境変数とみなすため指定しないでください。

KAVZ0262-E

Definition items that cannot be specified are specified. (Row : 行番号 , Col : 列番号)

指定できない定義項目が指定されています。(行番号 : 行番号 , 列番号 : 列番号)

カスタム種別に対して指定できない定義項目に値が指定されています。

（S）

エラーが発生したセルにカーソルを設定します。

（O）

エラー原因を取り除いたあと，再実行してください。

KAVZ0263-E

Specify {":C"|":D"} in the first row of the cell. (Row : 行番号 , Col : 列番号)

{「:C」|「:D」}はセルの先頭行に指定してください。(行番号 : 行番号 , 列番号 : 列番号)

運用日，休業日のカレンダー情報を削除する指定（「:C」，「:D」）が，セルの先頭行以外の行に指定されています。

（S）

エラーが発生したセルにカーソルを設定します。

（O）

エラー原因を取り除いたあと，再実行してください。

KAVZ0264-E

You cannot specify ":D" as both an open day and a closed day. (Row : 行番号 , Col : 列番号1, 列番号2)

「:D」は運用日，休業日の両方に指定できません。(行番号 : 行番号 , 列番号 : 列番号1, 列番号2)

カレンダー情報を削除する指定「:D」が，運用日，休業日の両方に指定されています。

（S）

エラーが発生したセルにカーソルを設定します。

（O）

エラー原因を取り除いたあと，再実行してください。

KAVZ0265-E

There is a mistake in the specification of the option for deleting calendar information. (Row : 行番号 , Col : 列番号)

カレンダー情報の削除オプションの指定に誤りがあります。(行番号 : 行番号 , 列番号 : 列番号)

カレンダー情報を削除するオプションの指定に誤りがあります。次の原因が考えられます。

「:C」オプションの前後に不要な文字が含まれている。

「:D」オプションの指定が「YYYY/MM/DD:D」の形式になっていない。

「:D」オプションを指定した日付が，1994/1/1〜YYYY/12/31の範囲でない。

YYYY：環境設定パラメーター「SCHEDULELIMIT」の値

（S）

エラーが発生したセルにカーソルを設定します。

（O）

エラー原因を取り除いたあと，再実行してください。

KAVZ0302-I

The definition information was imported. Unit : 処理数

定義情報をインポートしました。ユニット数：処理数

定義情報のインポートが正常終了しました。インポートしたユニット数を通知します。

（S）

処理を続行します。

KAVZ0304-E

Import ended abnormally. : 保守情報1 保守情報2

インポートが失敗しました。：保守情報1 保守情報2

定義情報のインポートに失敗しました。

（S）

インポート処理を中止します。

（O）

保守情報1および保守情報2に出力されている接続先のJP1/AJS3 - Managerのメッセージの内容※を調査してください（マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ」を参照してください）。

エラー原因を取り除いたあと，再実行してください。

注※

インポート実行時に指定した文字コード種別が接続先のスケジューラーサービスの文字コード種別と一致していない場合，メッセージ内容が正しく表示されないことがあります。

KAVZ0305-Q

Are you sure you want to discard the data being edited?

編集中のデータは破棄されます。よろしいですか？

編集データを破棄してインポート処理を実行するか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

編集中のデータを破棄してインポートをする場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVZ0306-W

Execute import on a master file.

インポートはマスターファイル上で行ってください。

マスターファイル以外でインポート処理を実行しようとしたため，実行できませんでした。インポートは，マスターファイル上でだけ実行できます。

（S）

インポート処理を中止します。

（O）

マスターファイルを開いて，インポートを再実行してください。

KAVZ0307-E

The number of unit definition information items for import exceeds the limit. (Unit :ユニット数)

インポート対象のユニット定義情報数が限界値を超えています。（ユニット数：ユニット数）

インポート対象のユニット定義情報の数が制限値を超えているため，インポートを実行できません。インポートできるユニット数の上限値は，環境設定パラメーターで定義されています（「3.2.1 環境設定パラメーターの定義内容」を参照してください）。

（S）

インポート処理を中止します。

（O）

次に示すどちらかの対処を行ってください。

インポート対象のユニットを絞り込んで，インポートを再実行する。

環境設定パラメーターのインポートできるユニット数の上限値を変更する。環境設定を変更したあとは，マスターファイルの再起動が必要です。

KAVZ0308-I

A message was output when importing started. : メッセージID

インポート実行時にメッセージが出力されました。：メッセージID

インポートで定義情報管理テンプレート上にメッセージが出力された場合に出力します。メッセージIDには，定義情報管理テンプレート上で出力されたすべてのメッセージIDが表示されます。

（S）

処理を続行します。

（O）

表示されているメッセージIDの内容を確認してください。メッセージの内容によっては，インポートした定義をそのままエクスポートできない場合があるため，注意してください。

KAVZ0310-W

All data could not be output to the cell. (Col : 列番号)

すべてのデータをセルに出力できませんでした。（列番号：列番号）

インポートで，セルに出力するデータをすべて出力できなかった場合に出力します。このメッセージが出力されている行の区分に，一括または単独を指定してエクスポートを実行した場合，定義先のデータの欠落やエクスポートの失敗が発生します。

（S）

処理を続行します。

（O）

エクスポートに失敗しなかった場合は，定義先のデータが欠落していないか確認してください。エクスポートに失敗した場合は，列番号のセルの値を変更してからエクスポートを再実行してください。

KAVZ0311-W

The unit type (ユニット種別) is not supported by JP1/AJS2 - Definition Assistant.

ユニット種別（ユニット種別）はJP1/AJS2 - Definition Assistantでサポートされていません。

インポートで，JP1/AJS3 - Definition Assistantでサポートされていないジョブがあった場合に出力します。このメッセージが出力されている行に対して一括，単独，変更のエクスポートを実行できません。

（S）

処理を続行します。

（O）

このメッセージが出力されている行の区分の指定を解除してから，エクスポートを再実行してください。

KAVZ0312-E

A unit with invalid definition information exists. : ユニット完全名

定義情報が不正なユニットが存在します。：ユニット完全名

定義情報の解析処理に失敗した場合に出力されます。このメッセージが出力された場合は，定義情報が壊れているおそれがあります。

（S）

インポート処理を中止します。

（O）

接続先のJP1/AJSでユニット完全名に出力されているユニットに不正がないかどうかを確認したあと，インポートを再実行してください。

KAVZ0313-W

Definition information that cannot be parsed exists. : 保守情報

解析できない定義情報が存在しました。：保守情報

解析できない定義情報があった場合に出力されます。このメッセージが出力された場合は，次の原因が考えられます。

SAPジョブの場合

接続先のJP1/AJS3 for Enterprise ApplicationsのバージョンがJP1/AJS3 - Definition Assistantのバージョンより上位で，JP1/AJS3 - Definition Assistantのバージョンと同じJP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのバージョンにない定義項目が設定されている。

定義情報が不正になっている。

保守情報に「Info=値」の形式で解析できなかった定義情報が表示されます。また，値が複数ある場合は，コンマ区切りで表示されます。

（S）

処理を続行します。

（O）

SAPジョブの場合

原因1に当てはまり，保守情報に表示されているすべての値がJP1/AJS3 - Definition Assistantと同じJP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのバージョンにない定義項目の場合は，問題ありませんので，そのまま使用してください。

原因1に当てはまらない場合は，接続先のJP1/AJS3 - Managerで該当するジョブの定義情報を確認してください。

KAVZ0314-W

There was an error in the output macro variable specifications of the passing information. (Col : 列番号) 保守情報 保守情報

引き継ぎ情報の出力マクロ変数の指定に誤りがありました。(列番号 : 列番号) 保守情報 保守情報

引き継ぎ情報設定ジョブの引き継ぎ情報で，出力マクロ変数の指定に誤りが見つかりました。このメッセージが出力された場合は，次の原因が考えられます。

パラメーターに定義されている出力マクロ変数が環境変数にない。

環境変数に定義されている出力マクロ変数がパラメーターにない。

保守情報には，パラメーターだけにある出力マクロ変数が「prm=値」の形式で，環境変数だけにある出力マクロ変数が「env=値」の形式で表示されます。

（S）

引き継ぎ情報の出力マクロ変数に，環境変数に設定されている出力マクロ変数を設定して処理を続行します。

（O）

このメッセージが出力されている行のユニットについて，接続先のJP1/AJSで不正がないかどうか確認してください。

JP1/AJS3 - Definition Assistantの処理には問題ありませんので，そのまま使用してください。

KAVZ0315-E

Import analysis ended abnormally.：エラー要因 ユニット完全名 保守情報

インポートの解析処理が失敗しました。：エラー要因 ユニット完全名 保守情報

改行文字やタブ文字を使用できない項目にこれらの文字が使用されていたため，インポートの解析処理で失敗しました。

（S）

インポート処理を中止します。

（O）

次に示すエラー要因を参考にエラー原因を取り除いたあと，インポートを再実行してください。

エラー要因が「改行文字」や「タブ文字」の場合は，JP1/AJS3 - Viewやajsprintコマンドでユニット完全名に出力されているユニットを確認して，不正な文字を削除してください。

エラー要因が「改行文字」で値の先頭に不正な改行文字がない場合や不正な改行文字の前に不正なタブ文字がない場合は，保守情報に設定している値の一部が表示されます。

KAVZ0402-I

The definition information was exported.

Batch : 処理数 / 指定数

Individual : 処理数 / 指定数

Change : 処理数 / 指定数

Delete : 処理数 / 指定数

定義情報をエクスポートしました。

一括：処理数 / 指定数

単独：処理数 / 指定数

変更：処理数 / 指定数

削除：処理数 / 指定数

定義情報のエクスポートが終了しました。エクスポートに成功した定義情報数と区分に指定した行数を処理区分ごとに表示します。

（S）

処理を続行します。

（O）

エクスポートに失敗した定義情報がある場合，処理区分セルがカラー表示されています。そのカラー表示された行の最終セルに表示されたメッセージを参照し，エラー要因を取り除いてください（「6.4.1 エクスポートが正常終了しない場合」を参照してください）。

エクスポートの再実行の方法は，エラー要因によって異なります。

定義内容の不正によるエラーの場合，［区分］で指定したエクスポート種別によって再実行の対象は次のようになります。

一括：一括を指定した全行

単独：エラーが発生した行だけ

変更：エラーが発生した定義項目だけ

その他のエラーの場合，メッセージに表示される処理数を参考に，JP1/AJS3 - Viewでエクスポート結果を確認して処理が実行されていないユニット定義から再実行してください。実行開始位置の判断がつかない場合は，最初からエクスポートを再実行してください。

KAVZ0403-E

The specified unit type (ユニット種別) is not supported in JP1/AJS2 - Definition Assistant.(Row : 行番号)

JP1/AJS2 - Definition Assistantで未サポートのユニット種別（ユニット種別）が指定されています。（行番号：行番号）

JP1/AJS3 - Definition Assistantで未サポートのユニット種別が指定されています。

（S）

処理を中止します。

（O）

JP1/AJS3 - Definition Assistantをバージョンアップするか，ユニット種別が未サポートのユニット定義情報をエクスポート対象外にしてください。

KAVZ0404-W

Export could not be executed because the definition item was invalid for the unit type (ユニット種別).

ユニット種別（ユニット種別）に対して無効な定義項目のためエクスポートを実行しませんでした。

ユニット種別に対して無効な定義項目が設定されています。このメッセージに対応する定義項目部分を無視してエクスポート処理が実行されます。

（S）

エクスポート処理を続行します。

（O）

このメッセージ対象の定義項目の内容を見直してください。再び同じエラーが発生しないように，エクスポート実行前の定義情報管理テンプレートを修正して管理することをお勧めします。

KAVZ0405-W

The definition item did not process by Export because it was invalid for the unit type (ユニット種別).

ユニット種別（ユニット種別）に対して無効な定義項目のためエクスポートで処理しませんでした。

一括または単独エクスポート実行時にユニット種別に対して無効な定義項目が設定されていました。このメッセージに対応する定義項目部分を無視してエクスポート処理を実行しました。

このメッセージが出力された場合は，次の原因が考えられます。

環境設定パラメーター「USESET-PASSINGINFO」に「VIEW」を指定している環境で，引き継ぎ情報設定ジョブに実行ファイル名，パラメーター，環境変数のどれかを指定している。

環境設定パラメーター「USESET-PASSINGINFO」に「COM」を指定している環境で，引き継ぎ情報設定ジョブに正規表現，出力マクロ変数のどちらかを指定している。

（S）

エクスポート処理を続行します。

（O）

このメッセージ対象の定義項目の内容を見直してください。再び同じエラーが発生しないように，エクスポート実行前の定義情報管理テンプレートを修正して管理することをお勧めします。

KAVZ0407-Q

"Delete" is specified. Do you want to export?

「削除」指定があります。エクスポートしますか？

JP1/AJS3 - Manager上の定義情報を削除するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

削除する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVZ0408-W

Export cannot be executed on a master file.

エクスポートはマスターファイル上では実行できません。

マスターファイル上でエクスポート処理を実行しようとしたため，実行できませんでした。エクスポートは，マスターファイル以外でだけ実行できます。

（S）

エクスポート処理を中止します。

（O）

マスターファイルを別名で保存したあと，エクスポートを再実行してください。

KAVZ0409-W

Specify the processing section.

処理区分を指定してください。

エクスポート処理が実行されましたが，処理区分が一つも選択されていませんでした。

（S）

エクスポート処理を中止します。

（O）

定義情報の「区分」に処理区分を入力して，エクスポートを再実行してください。

KAVZ0410-W

The specified definition item is not yet supported.

指定された定義項目は未サポートです。

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンでは，定義項目が未サポートのため定義情報を変更できませんでした。

（S）

エクスポート処理を続行します。

（O）

このメッセージ対象の定義項目の内容を見直してください。定義されないことで，業務設計に影響がないか確認してください。再び同じエラーが発生しないように，エクスポート実行前の定義情報管理テンプレートを修正して管理することをお勧めします。

KAVZ0411-E

The number of unit definition information items for export exceeds the limit. (Unit :ユニット数)

エクスポート対象のユニット定義情報数が限界値を超えています。（ユニット数：ユニット数）

エクスポートに指定されたユニット定義情報の数が限界値を超えるため，エクスポートを実行できません。エクスポートできるユニット数の上限値は，環境設定パラメーターで定義されています（「3.2.1 環境設定パラメーターの定義内容」を参照してください）。

（S）

エクスポート処理を中止します。

（O）

次に示すどちらかの対処を行ってください。

エクスポート対象のユニット数を減らしてエクスポートを再実行する。

環境設定パラメーターのエクスポートできるユニット数の上限値を変更する。

環境設定を変更したあとは，定義情報管理テンプレートの再起動が必要です。

KAVZ0416-E

The value of the specified definition item is invalid. : 保守情報1 保守情報2

指定された定義項目の値に誤りがあります。：保守情報1 保守情報2

定義項目の指定値が誤っているため定義情報を変更できませんでした。

（S）

エクスポート処理を続行します。

（O）

本メッセージの対象である定義項目の指定値の内容を見直してください。

本メッセージは接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンによってサポートされていない値を定義項目に指定した場合も出力されます。

定義情報が変更されないことで，業務設計に影響がないか確認してください。再び同じエラーが発生しないように，エクスポート実行前の定義情報管理テンプレートを修正して管理することをお勧めします。

KAVZ0501-E

The user could not be authenticated at the specified host. : ホスト名 JP1ユーザー名

指定したホスト（ホスト名）でユーザー認証に失敗しました。：JP1ユーザー名

接続先のJP1/AJS3 - Managerのホストで，ユーザー認証に失敗しました。または，JP1ユーザー名のユーザーマッピング処理でメモリー不足が発生し，ユーザーマッピングによる認証確認ができませんでした。

（S）

処理を終了します。

（O）

次のことを確認してください。

接続先のJP1/AJS3 - Managerホストでユーザー情報の設定が正しいか（「3.1.2 ユーザー情報の設定」を参照してください）。

接続先のJP1/AJS3 - Managerのホストでメモリー不足が発生してないか。

ユーザー認証機能を使用していて，かつ環境設定パラメーター「SERVERHOST-USE-REVERSELOOKUP」の値に「Y」を指定している場合，DNSサーバの逆引きの設定またはhostファイルの設定が間違っていないか。

ユーザー認証機能を使用していて，かつ接続先のJP1/AJS3のバージョンが11-50より前の場合，DNSサーバの逆引きの設定またはhostファイルの設定が間違っていないか。

ユーザー認証機能を使用してJP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Definition Assistantを起動している場合，環境設定パラメーター「USERCHECKLEVEL」に「0」を指定していないか。

エラー原因を取り除いたあと，処理を再実行してください。

KAVZ0502-E

The connection destination host or JP1/AJS2 Monitor service on the connection destination host cannot be connected. : ホスト名

接続先ホスト（ホスト名）または接続先ホストのJP1/AJS2 Monitorサービスに接続できません。

接続先ホスト，または接続先ホストのJP1/AJS3サービスに接続できません。次の原因が考えられます。

接続先ホストのJP1/AJS3サービスが起動していない。

接続先と接続元のservicesファイルのポート番号（jp1ajs2monitor）の定義が，接続先と一致していない。

接続先ホストが起動していない。

接続先ホストとネットワーク接続できる状態ではない。

接続先との間にファイアウォールがある場合，通過できるように設定されていない。

接続先ホストにJP1/AJS3 - Managerが存在しない。

接続先ホストをIPv6アドレスで指定している場合，接続先ホストのJP1/AJS3 - Managerが正しく設定されていない。

通信暗号化機能を使用している場合，接続先ホストのJP1/AJS3 - Managerで通信暗号化機能が有効になっていない。

（S）

処理を終了します。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと，再実行してください。

なお，エクスポート処理でこのエラーが発生した場合は，JP1/AJS3 - Viewでエクスポート結果を確認して処理が実行されていないユニット定義から再実行してください。実行されていないユニット定義の判断がつかない場合は，最初からエクスポートを再実行してください。

KAVZ0503-E

A communication timeout occurred during the communication with JP1/AJS2 on the connection destination host. : ホスト名

接続先ホスト（ホスト名）のJP1/AJS2との通信処理中に通信タイムアウトが発生しました。

接続先ホストのJP1/AJS3 - Managerホストとの通信処理中に通信タイムアウトが発生しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

次のことを確認してください。

接続先のJP1/AJS3 - Managerホストで問題が発生していないか。

接続元と接続先のservicesファイルに設定されているポート番号（jp1ajs2monitor）の値が一致しているか。

接続先ホストをIPv6アドレスで指定している場合，接続先ホストのJP1/AJS3 - Managerが正しく設定されているか。

エラー要因を取り除いたあと，処理を再実行してください。

なお，エクスポート処理でこのエラーが発生した場合は，JP1/AJS3 - Viewでエクスポート結果を確認して処理が実行されていないユニット定義から再実行してください。実行されていないユニット定義の判断がつかない場合は，最初からエクスポートを再実行してください。

KAVZ0504-E

The connection was reset during the communication with JP1/AJS2 on the connection destination host. : ホスト名

接続先ホスト（ホスト名）のJP1/AJS2との通信処理中に接続が切断されました。

接続先のJP1/AJS3 - Managerホストとの通信処理中に接続が切断されました。次の原因が考えられます。

一つのセルに大量のデータを設定して変更した。

接続先ホストとの通信環境で異常が発生した。

エクスポート先に存在しないユニットを指定して一括エクスポートを実行した。

HTTP接続ジョブ定義情報部の「終了コード指定」に制限値を超える数のHTTPステータスコードを指定して変更した。

（S）

処理を終了します。

（O）

各要因に対して次の対処を行ってください。

区分に一括か単独を指定してからエクスポートを実行するか，JP1/AJS3 - Viewを使用して変更してください。

指定したJP1/AJS3 - Managerホスト名でTCP/IP通信ができることを確認してください。通信できない場合は，ハードウェアを含めたネットワークの設定を見直してください。接続先ホストをIPv6アドレスで指定している場合は，接続先ホストのJP1/AJS3 - Managerが正しく設定されているか確認してください。エラー要因を取り除いたあと，処理を再実行してください。

接続先のJP1/AJS3 - Managerで接続元制限機能を使用している場合は，JP1/AJS3 - Definition Assistantを使用しているホストが接続許可設定ファイルに指定されているか確認してください。エラー要因を取り除いたあと，処理を再実行してください。

接続先のJP1/AJS3 - Managerで通信暗号化機能を使用している場合は，JP1/AJS3 - Definition Assistantで通信暗号化機能を有効にしていることと，非暗号化通信ホスト設定ファイルに接続先のJP1/AJS3 - Managerのホスト名を設定していないことを確認してください。エラー要因を取り除いたあと，処理を再実行してください。

接続先のJP1/AJS3 - Managerでエクスポート先のユニットが存在することを確認してください。エクスポート先のユニットが存在しない場合は，ユニットを作成してから一括エクスポートを再実行してください。

「終了コード指定」に指定しているHTTPステータスコードの数が制限値を超えていないか確認してください。エラー要因を取り除いたあと，処理を再実行してください。

なお，エクスポート処理でこのエラーが発生した場合は，JP1/AJS3 - Viewでエクスポート結果を確認して処理が実行されていないユニット定義から再実行してください。実行されていないユニット定義の判断がつかない場合は，最初からエクスポートを再実行してください。

KAVZ0505-E

An error exists in the data received from JP1/AJS2 on the connection destination (ホスト名). : 保守情報

接続先（ホスト名）のJP1/AJS2からの受信データに誤りがあります。：保守情報

接続先のJP1/AJS3 - Managerホストから不正なデータを受信したため，処理に失敗しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

接続先と接続元のservicesファイルのポート番号（jp1ajs2monitor）の定義が一致しているかどうか確認してください。

エラー要因を取り除いたあと，処理を再実行してください。

KAVZ0506-E

The host name cannot be resolved. : ホスト名

ホスト名が解決できません。：ホスト名

接続先のJP1/AJS3 - Managerのホスト名を解決できませんでした。

（S）

処理を終了します。

（O）

次のことを確認してエラー要因を取り除いたあと，再実行してください。

ホスト名が正しく指定されているか。

hostsファイルなどの設定でホスト名が解決できているか。

KAVZ0507-E

The port number could not be obtained. Confirm whether the service name is defined correctly.

ポート番号の取得に失敗しました。サービス名が正しく設定されているか確認してください。

ポート番号の取得に失敗しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

servicesファイルにポート番号（jp1ajs2monitor）の定義が設定されているか確認してください。

エラー要因を取り除いたあと，処理を再実行してください。

KAVZ0508-E

The server host name cannot be resolved. : ホスト名

サーバホスト名の解決に失敗しました。：ホスト名

JP1ユーザーのユーザーマッピングで使用するサーバホスト名の解決に失敗しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

接続先のJP1/AJS3 - Managerが11-50以降の場合は，環境設定パラメーター「SERVERHOST-USE-REVERSELOOKUP」に「N」を指定して，定義情報管理テンプレートを再起動してから，処理を再実行してください。

上記以外の場合は，逆引き（IPアドレスからホスト名への変換）ができるように，DNSサーバの逆引きの設定，またはhostsファイルの設定をして，定義情報管理テンプレートを再起動してから，処理を再実行してください。

KAVZ0515-E

An error occurred in JP1/AJS2 - Manager on the connection destination host. : ホスト名 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

接続先（ホスト名）のJP1/AJS2 - Managerでエラーが発生しました。：保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

接続先（ホスト名）のJP1/AJS3 - Managerでエラーが発生しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

接続先のJP1/AJS3 - Managerのログ情報から原因を調査してください。原因不明の場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「6.2 トラブル発生時に採取が必要な資料」を参照してください）。

接続先のJP1/AJS3で設定しているOSユーザーのユーザー名とパスワードが正しく設定されていることを確認してください。また，OSユーザーのアカウントがロックアウトされていないことも確認してください。

接続先のJP1/AJS3 - Managerで接続元制限機能を使用している場合は，JP1/AJS3 - Definition Assistantを使用しているホストが接続許可設定ファイルに指定されているか確認してください。

エラー要因を取り除いたあと，処理を再実行してください。

なお，エクスポート処理でこのエラーが発生した場合は，JP1/AJS3 - Viewでエクスポート結果を確認して処理が実行されていないユニット定義から再実行してください。実行されていないユニット定義の判断がつかない場合は，最初からエクスポートを再実行してください。

KAVZ0516-E

The command ended abnormally. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4 保守情報5

コマンドの実行に失敗しました。：保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4 保守情報5

JP1/AJS3 - Definition Assistant内部で実行しているコマンドの実行に失敗しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

接続先のJP1/AJS3 - Managerのログ情報から原因を調査してください。原因不明の場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「6.2 トラブル発生時に採取が必要な資料」を参照してください）。

エラー原因を取り除いたあと，インポートの場合は，再実行してください。エクスポートの場合は，エラーが発生した定義項目のエクスポート処理を再実行してください。

KAVZ0518-E

A socket communication error occurred. : 保守情報1 保守情報2

ソケット通信でエラーが発生しました。：保守情報1 保守情報2

ソケット通信でエラーが発生しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

指定したJP1/AJS3 - Managerホスト名でTCP/IP通信ができることを確認してください。通信できない場合は，ハードウェアを含めたネットワークの設定を見直してください。接続先のJP1/AJS3 - Managerで接続元制限機能を使用している場合は，JP1/AJS3 - Definition Assistantを使用しているホストが接続許可設定ファイルに指定されているか確認してください。エラー要因を取り除いたあと，処理を再実行してください。

なお，エクスポート処理でこのエラーが発生した場合は，JP1/AJS3 - Viewでエクスポート結果を確認して処理が実行されていないユニット定義から再実行してください。実行されていないユニット定義の判断がつかない場合は，最初からエクスポートを再実行してください。

KAVZ0519-E

An attempt to acquire the character code of the connection destination (ホスト名) failed.

接続先（ホスト名）の文字コードの取得に失敗しました。

接続先スケジューラーサービスの文字コード種別で「AUTO」（文字コード種別の自動判定）を指定しましたが，文字コードの取得に失敗しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

文字コード種別で接続先スケジューラーサービスの文字コードを選択してから処理を再実行してください。

KAVZ0520-E

Communication access was denied at the connection destination. : ホスト名

接続先（ホスト名）から通信アクセスが拒否されました。

接続先のJP1/Baseの設定で，接続ホストで指定したホスト名，またはIPアドレスに対して通信しない設定になっているため接続できません。

（S）

処理を終了します。

（O）

接続先のJP1/Baseの設定で，物理ホストに対して受信側バインド方式がIPバインド方式になっているかどうか確認してください。確認した結果が，IPバインド方式の場合は，次に示すどちらかを指定してください。

接続先ホスト名に設定しているIPアドレス

接続先ホスト名のIPアドレスに対して，ホスト名解決ができるホスト名

接続先ホストをIPv6アドレスで指定している場合は，接続先ホストのJP1/AJS3 - Managerが正しく設定されているか確認してください。

KAVZ0521-E

A scheduler service name is invalid. : サービス名

スケジューラーサービス名の指定に誤りがあります。：サービス名

次の原因が考えられます。

スケジューラーサービス名を誤って指定している。

接続先のホストが誤っている。

ホスト名からIPアドレスへの変換が正しく行われていない。

（S）

処理を終了します。

（O）

次のことを確認してエラー原因を取り除いたあと，処理を再実行してください。

［ユニット定義のインポート］ダイアログボックス，または［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックスの［サービス名］にスケジューラーサービス名を正しく指定しているか。

［ユニット定義のインポート］ダイアログボックス，または［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックスの［ホスト名］にホスト名を正しく指定しているか。

hostsファイルなどの設定でホスト名が解決できているか。

KAVZ0550-E

An attempt to read the root certificate failed. : 論理ホスト名 ファイル名 保守情報

ルート証明書の読み込みに失敗しました。：論理ホスト名 ファイル名 保守情報

ルート証明書の読み込みに失敗しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

次の原因が考えられます。原因を取り除いてから，処理を再実行してください。

環境設定パラメーターで指定したルート証明書が存在しない。

ルート証明書に対するアクセス権がない。

ルート証明書の読み込みで一時的なファイルアクセスエラーが発生した。

一時的なSSLライブラリの処理エラーが発生した。

KAVZ0551-E

An attempt to verify the root certificate failed. : 論理ホスト名 接続先ホスト名 保守情報

ルート証明書の検証が失敗しました。：論理ホスト名 接続先ホスト名 保守情報

ルート証明書の検証が失敗しました。次の原因が考えられます。

接続先ホスト名がCN/SANと一致しない。

接続先のサーバ証明書に対応するルート証明書を配置していない。

（S）

処理を終了します。

（O）

次に示す対処を実施して原因を取り除いてから，処理を再実行してください。

接続先ホスト名がCN/SANと一致しない場合

接続先ホスト名をCN/SANに一致させてください。

接続先のサーバ証明書に対応するルート証明書を配置していない場合

対応するルート証明書を配置してください。

KAVZ0552-E

An error occurred during the SSL communication. : 接続先ホスト名 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

SSL通信の処理中にエラーが発生しました。：接続先ホスト名 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

SSL通信の処理中にエラーが発生しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

次の原因が考えられます。原因を取り除いてから，処理を再実行してください。

ルート証明書に対するアクセス権がない。

ルート証明書の読み込みで一時的なファイルアクセスエラーが発生した。

接続先で通信暗号化機能が有効になっていない。

一時的な通信エラーが発生した。

一時的なSSLライブラリの処理エラーが発生した。

使用できるSSL通信のバージョンが接続先ホストと異なっている。

KAVZ0601-E

The specified options are insufficient.

指定されている引数が不足しています。

コマンドの引数が不足しています。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

引数を正しく指定して，コマンドを再実行してください。

KAVZ0602-E

Option (オプション) appears twice or more.

オプション（オプション）が2回以上指定されています。

同じオプションを2回以上指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

2回以上指定したオプションを，1回だけ指定し直したあと，コマンドを再実行してください。

KAVZ0603-E

Illegal option (オプション) exists.

不正なオプション（オプション）が指定されています。

コマンドに指定できない不正なオプションを指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

正しいオプションを指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVZ0604-E

Extra argument(s) exist.

余分な引数が指定されています。

不要な引数を指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

不要な引数を削除したあと，コマンドを再実行してください。

KAVZ0605-E

Value for option (オプション) is not specified.

オプション（オプション）の値が指定されていません。

値を必要とするオプションに対して，値を指定していません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

オプションの値を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVZ0606-E

Option (オプション) value exceeds prescribed length.

オプション（オプション）の値が規定長を超えています。

オプションの値が規定長を超えています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

オプションの値を修正したあと，コマンドを再実行してください。

KAVZ0608-E

The folder specified in option (オプション) does not exist.

オプション（オプション）に指定したフォルダは存在しません。

オプションに指定したフォルダがありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

オプションに正しいフォルダ名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVZ0609-E

An attempt to start the command failed. : 保守情報

コマンドの起動に失敗しました。：保守情報

コマンドの起動に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

JP1/AJS3 - Definition Assistantがインストールされていることを確認してください。インストールされていない場合，JP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールし直してからコマンドを実行してください。

JP1/AJS3 - Definition Assistantがすでにインストールされている場合は，マスターファイルが壊れているおそれがあります。JP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールし直してください。

KAVZ0610-E

The same value is specified in separate options : (オプション, オプション).

2つのオプション（オプション，オプション）に同じ値が指定されています。

変換前実行結果ファイル格納フォルダと変換後実行結果ファイル格納フォルダに同一のフォルダが指定されました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

変換前実行結果ファイル格納フォルダと変換後実行結果ファイル格納フォルダに異なるフォルダを指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVZ0611-I

Conversion terminated.

Processing result : 変換成功ファイル数 / 変換対象ファイル数

変換処理が終了しました。

処理結果：変換成功ファイル数 / 変換対象ファイル数

ajsdaconvertコマンドによる実行結果ファイルの変換処理が終了しました。処理結果として，変換対象ファイル数と変換処理で成功したファイル数を表示します。

（S）

処理を続行します。

（O）

変換対象ファイル数と変換成功ファイル数が一致していない場合，変換に失敗したファイルがあるおそれがあります。ajsdaconvertコマンドのログファイルを参照してエラーになったファイルがないか確認してください。

ajsdaconvertコマンドのログファイルの格納先を次に示します。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥log¥ajsdaconvert.log

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

確認後，エラーになった実行結果ファイルだけ再実行してください。

KAVZ0613-E

The master file was not found.

マスターファイルが見つかりませんでした。

マスターファイルが見つからないため，ajsdaconvertコマンドを実行できませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

マスターファイルがあることを確認してから，コマンドを再実行してください。マスターファイルがない場合，JP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールし直してください。

KAVZ0614-E

The command cannot execute bacause automatic import or automatic export is set.

自動インポートまたは自動エクスポートが設定されているため，コマンドを実行できません。

環境設定パラメーターに自動インポート（AUTO-IMPORT）または自動エクスポート（AUTO-EXPORT）が有効（Y）に設定されているため，ajsdaconvertコマンドを実行できませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

環境設定パラメーターに設定されている自動インポート（AUTO-IMPORT）または自動エクスポート（AUTO-EXPORT）の設定を無効（N）に設定してから，コマンドを再実行してください。

KAVZ0615-Q

Is it OK to update the execution result file (実行結果ファイル名) ?

実行結果ファイル（実行結果ファイル名）を更新しますか？

実行結果ファイルを更新するかどうかを確認します。

（S）

［はい］ボタンがクリックされた場合は，ファイルを更新（上書き保存）します。

［いいえ］ボタンがクリックされた場合は，ファイルを更新しません。

（O）

ファイルを更新する場合は，［はい］ボタンをクリックしてください。更新しない場合は，［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVZ0616-E

The command could not be executed. : 保守情報

コマンドの実行に失敗しました。：保守情報

コマンドの実行に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

次に示すどれかの対処を行ってください。

コマンド実行中に［ESC］キーを押していないか確認してください。［ESC］キーを押すとコマンドの実行が中断され，このメッセージを出力してコマンドが異常終了します。

このメッセージが出力される前にKAVZ0101-Eのメッセージが出力された場合，KAVZ0101-Eのメッセージに対する対処を行ってから，コマンドを再実行してください。

その他の場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「6.2 トラブル発生時に採取が必要な資料」を参照してください）。

KAVZ0617-E

Invalid value for option(オプション).

オプション(オプション)の値に誤りがあります。

オプションの値を誤って指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

オプションの値を正しく指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVZ0618-E

An attempt to save the execution result file after conversion failed.

: 変換後実行結果ファイル名 保守情報1 保守情報2

変換後実行結果ファイルの保存に失敗しました。

：変換後実行結果ファイル名 保守情報1 保守情報2

変換後実行結果ファイルの保存に失敗しました。主な原因として次のことが考えられます。

変換後実行結果ファイル格納フォルダに権限がない。

保存先のディスク容量が不足している。

（S）

［OK］ボタンがクリックされたあと，コマンドの実行を中止します。

（O）

保守情報2に表示されるエラーメッセージを参考にエラー要因を取り除いてください。エラー要因を取り除かないままajsdaconvertコマンドを再実行した場合，同様のエラーが発生するおそれがあります。

KAVZ0619-E

An error occurred during conversion processing. : 実行結果ファイル名 保守情報1 保守情報2

変換処理中にエラーが発生しました。：実行結果ファイル名 保守情報1 保守情報2

変換処理中にエラーが発生しました。

（S）

［OK］ボタンがクリックされたあと，コマンドの実行を中止します。

（O）

保守情報2に表示されるエラーメッセージを参考にエラー要因を取り除いたあと，ログファイルを参考にエラーになった実行結果ファイルと変換未処理の実行結果ファイルに対してajsdaconvertコマンドを再実行してください。

原因不明の場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「6.2 トラブル発生時に採取が必要な資料」を参照してください）。

KAVZ0620-E

The registry could not be read. : 保守情報

レジストリの読み込みに失敗しました。：保守情報

Windowsのレジストリの読み込みに失敗しました。

（S）

処理を中止します。

（O）

メモリー不足のおそれがあります。不要なアプリケーションを終了させてから，操作を再実行してください。解決できない場合は，JP1/AJS3 - Definition Assistantの構成が壊れているおそれがあります。JP1/AJS3 - Definition Assistant をインストールし直してください。

KAVZ0700-E

Execution is not possible because the installation path of JP1/AJS2 - View is not found.

JP1/AJS2 - Viewのインストールパスが見つからないため実行できません。

JP1/AJS3 - Viewをインストールしたフォルダが見つからないため実行できません。JP1/AJS3 - Viewと連携できるのは，JP1/AJS3 - Definition Assistantと同じホストにJP1/AJS3 - Viewがインストールされている場合だけです。

（S）

処理を中止します。

（O）

次に示すどちらかの対処を行ってください。

JP1/AJS3 - Definition Assistantがインストールされているホストに，JP1/AJS3 - View 10-00以降をインストールしてください。

JP1/AJS3 - Viewがインストールされている場合，JP1/AJS3 - Viewのインストール環境に問題がないか確認してください。

KAVZ0702-E

Choose one definition information item.

定義情報を一つ選択してください。

定義情報が選択されていません。または，複数の定義情報が選択されています。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Viewで表示する定義情報を一つだけ選択してください。選択方法を次に示します。

対象の定義情報の1行すべてを選択する。

対象行の任意のセルを選択する。

KAVZ0703-E

An attempt to start JP1/AJS2 - View failed. : 保守情報

JP1/AJS2 - Viewの起動に失敗しました。：保守情報

ajsコマンドの実行によってJP1/AJS3 - Viewを起動しようとしましたが失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

次に示すどちらかの対処を行ってください。

保守情報に表示された値が53の場合は，ajsコマンドが見つからなかったことを示します。JP1/AJS3 - Viewのインストール環境に問題がないか確認してください。

その他の場合は，システム管理者に連絡して，資料を採取してください（「6.2 トラブル発生時に採取が必要な資料」を参照してください）。

KAVZ0803-E

You do not have permission to use the folder (フォルダ名).

フォルダ（フォルダ名）に対する権限がありません。

フォルダに対する権限がありません。

（S）

処理を終了します。

（O）

フォルダのアクセス権限を確認し，アクセス権限を持つユーザーで処理を再実行してください。

なお，エクスポート処理でこのエラーが発生した場合は，JP1/AJS3 - Viewでエクスポート結果を確認して処理が実行されていないユニット定義から再実行してください。実行されていないユニット定義の判断がつかない場合は，最初からエクスポートを再実行してください。

KAVZ0805-E

A file (ファイル名) is not found.保守情報1 保守情報2 保守情報3

ファイル（ファイル名）が見つかりません。保守情報1 保守情報2 保守情報3

ファイルが見つかりません。

（S）

処理を終了します。

（O）

次に示すどちらかの対処を行ったあと，再実行してください。

保守情報2にエラーメッセージが表示されている場合は，その内容を参考にエラー原因を取り除いてください。

ファイル，またはフォルダが読み取り専用になっている場合は，読み取り専用属性を外してください。

その他の場合は，ファイルパスの存在，アクセス権限などを確認してください。

なお，エクスポート処理でこのエラーが発生した場合は，JP1/AJS3 - Viewでエクスポート結果を確認して処理が実行されていないユニット定義から再実行してください。実行されていないユニット定義の判断がつかない場合は，最初からエクスポートを再実行してください。

KAVZ0806-E

The folder (フォルダ名) does not exist. 保守情報1 保守情報2

フォルダ（フォルダ名）が見つかりません。 保守情報1 保守情報2

フォルダが見つかりません。

（S）

処理を終了します。

（O）

次に示すどちらかの対処を行ったあと，再実行してください。

保守情報2にエラーメッセージが表示されている場合，その内容を参考にエラー原因を取り除いてください。

その他の場合，フォルダが存在するか確認してください。

なお，エクスポート処理でこのエラーが発生した場合は，JP1/AJS3 - Viewでエクスポート結果を確認して処理が実行されていないユニット定義から再実行してください。実行されていないユニット定義の判断がつかない場合は，最初からエクスポートを再実行してください。

KAVZ0807-E

An attempt to open the file (ファイル名) failed. : 保守情報1 (保守情報2)

ファイル（ファイル名）のオープンに失敗しました。：保守情報1（保守情報2）

ファイルのオープンに失敗しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

保守情報2に表示されるエラーメッセージを参考にエラー原因を取り除いたあと，失敗した処理を再実行してください。

なお，エクスポート処理でこのエラーが発生した場合は，JP1/AJS3 - Viewでエクスポート結果を確認して処理が実行されていないユニット定義から再実行してください。実行されていないユニット定義の判断がつかない場合は，最初からエクスポートを再実行してください。

KAVZ0808-E

An attempt to read the file (ファイル名) failed. : 保守情報1 (保守情報2)

ファイル（ファイル名）の読み込みに失敗しました。：保守情報1（保守情報2）

ファイルの読み込みに失敗しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

保守情報2に表示されるエラーメッセージを参考にエラー原因を取り除いたあと，失敗した処理を再実行してください。

なお，エクスポート処理でこのエラーが発生した場合は，JP1/AJS3 - Viewでエクスポート結果を確認して処理が実行されていないユニット定義から再実行してください。実行されていないユニット定義の判断がつかない場合は，最初からエクスポートを再実行してください。

KAVZ0809-E

An attempt to write to the file (ファイル名) failed. : 保守情報1 (保守情報2)

ファイル（ファイル名）の書き込みに失敗しました。：保守情報1（保守情報2）

ファイルの書き込みに失敗しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

保守情報2に表示されるエラーメッセージを参考にエラー要因を取り除いたあと，失敗した処理を再実行してください。

なお，エクスポート処理でこのエラーが発生した場合は，JP1/AJS3 - Viewでエクスポート結果を確認して処理が実行されていないユニット定義から再実行してください。実行されていないユニット定義の判断がつかない場合は，最初からエクスポートを再実行してください。

KAVZ0810-E

The environment settings file (ファイル名) does not exist.

環境設定ファイル（ファイル名）が存在しません。

環境設定ファイルがありません。

（S）

処理を中止します。

（O）

環境設定ファイルがあるかを確認してください。誤ってファイルを削除してしまった場合は，「JP1/AJS3 - Definition Assistantインストールフォルダ¥conf¥ajs2da.conf.model」ファイルをコピーしてajs2da.confファイルを作成し，必要に応じて環境設定ファイルを編集してください。

KAVZ0812-E

An attempt to delete a file failed. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3

ファイルの削除に失敗しました。：保守情報1 保守情報2 保守情報3

ファイルの削除に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

保守情報1に表示されるファイルパス名に対して，次に示すどちらかの対処を行ってください。

保守情報3にエラーメッセージが表示される場合は，エラーメッセージを参考に原因を調査してください。

保守情報3にエラーメッセージが表示されない場合は，ファイルパスの存在，アクセス権限などを確認してください。

エラー原因を取り除いたあと，処理を再実行してください。

なお，保守情報1に環境設定パラメーターで指定されているインポート用，またはエクスポート用の「一時ファイル格納フォルダ名」が出力されている場合は，不要なファイルが残っていることがあります。一時ファイル格納フォルダの下に残っているファイルは，エラー原因の調査が終了後に削除するようにしてください。一時ファイルを削除するときは，インポート処理またはエクスポート処理を行わないようにしてください。

KAVZ0813-E

The file (ファイル名) could not be closed. : 保守情報1 保守情報2

ファイル（ファイル名）のクローズに失敗しました。：保守情報1 保守情報2

ファイルのクローズに失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

保守情報2に表示されるエラーメッセージを参考にエラー要因を取り除いたあと，処理を再実行してください。

なお，表示されているファイル名が環境設定パラメーターで指定されているインポート用，またはエクスポート用の一時ファイル格納フォルダの下に残っているファイルは，エラー原因の調査が終了後に削除するようにしてください。一時ファイルを削除するときは，インポート処理またはエクスポート処理を行わないようにしてください。

KAVZ0814-E

The copying of files failed. : ファイル名 保守情報1 保守情報2

ファイル（ファイル名）のコピーに失敗しました。：保守情報1 保守情報2

ファイルのコピーに失敗しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

保守情報2に表示されるエラーメッセージを参考にエラー原因を取り除いたあと，処理を再実行してください。

ajsdaconvertコマンドを実行したときにこのエラーが発生した場合は，ajsdaconvertコマンドを同時に複数実行しているおそれがあります。前に実行したajsdaconvertコマンドが終了してから，再実行してください。

KAVZ0815-E

An attempt to read the unencrypted communication host settings file failed. : 保守情報

非暗号化通信ホスト設定ファイルの読み込みに失敗しました。：保守情報

定義情報管理テンプレートを起動しようとしましたが，非暗号化通信ホスト設定ファイル（ajsda_nosslhost.conf）の読み込みに失敗したため起動できませんでした。

（S）

処理を終了します。

（O）

保守情報に表示されるエラーメッセージを参考にエラー原因を取り除いたあと，再起動してください。

保守情報に「line=数値」が表示される場合は，数値の行の文字列（ホスト名やIPアドレス）の長さが255文字を超えている。

保守情報に「line over」が表示される場合は，非暗号化通信ホスト設定ファイルの最大行数の1024行を超えている。

KAVZ0901-E

An I/O error occurred. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

入出力エラーが発生しました。：保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

処理中にファイルの入出力などでI/Oエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

保守情報4に表示されるファイル名のアクセス権限などを確認し，失敗した処理を再実行してください。

なお，エクスポート処理でこのエラーが発生した場合は，JP1/AJS3 - Viewでエクスポート結果を確認して処理が実行されていないユニット定義から再実行してください。実行されていないユニット定義の判断がつかない場合は，最初からエクスポートを再実行してください。

KAVZ0902-E

Insufficient memory occurred. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

メモリー不足が発生しました。：保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

メモリー不足が発生しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

メモリー不足の原因を調査し，使用できるメモリーを増やしてください。または，定義情報管理テンプレートを多数開いている場合は，幾つかのファイルを閉じてください。

KAVZ0903-E

A system error occurred. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

システムエラーが発生しました。：保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

処理中にシステムエラーが発生しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

システム管理者に連絡して資料を採取してください（「6.2 トラブル発生時に採取が必要な資料」を参照してください）。

KAVZ0904-E

An unexpected error occurred in JP1/AJS2 - Definition Assistant. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4 保守情報5

JP1/AJS2 - Definition Assistantで予期しないエラーが発生しました。：保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4 保守情報5

処理中に予期しないエラーが発生しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

次に示すどれかの処理を行ったあと，再実行してください。

保守情報に「関数名がDLLファイルajdrcmd.dll内に見つかりません。」と表示された場合は，正しくインストールされていないおそれがあります（関数名は，バージョンによって異なります）。定義情報管理テンプレートをすべて閉じ，JP1/AJS3 - Definition Assistantを上書きインストールしたあと，再実行してください。

再実行しても改善されない場合，または上記に該当しない場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「6.2 トラブル発生時に採取が必要な資料」を参照してください）。

保守情報に「BtnImport_Click 5 プロシージャの呼び出し、または引数が不正です。」と表示された場合は，ユニット定義情報に改行文字が含まれています。改行文字を取り除いて再実行してください。

保守情報に「ファイルが見つかりません。」と「ajdrcmd.dll」が表示された場合は，次に示すどちらかの対処を行ってください。

・JP1/AJS3 - Definition Assistantを操作しているOSユーザーがajdrcmd.dllに対して「読み取りと実行」の権限があるかを確認してください。

・PATH環境変数の値が間違っていないかを確認してください。

保守情報にOpenSSL関連モジュール用フォルダの配下のパスが表示されている場合は，保守情報に表示されているパスのファイルが存在することを確認してください。存在しない場合は，JP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールし直してください。存在する場合は，次の原因が考えられます。原因を取り除いてから，処理を再実行してください。

・OpenSSL関連モジュール用フォルダまたはその配下に対するアクセス権がない。

・一時的なファイルアクセスエラーが発生した。

・一時的なSSLライブラリの処理エラーが発生した。

KAVZ0907-E

No more space in the file (ファイル名).

ファイル（ファイル名）に空き容量がありません。

ファイルを書き込もうとしているファイルシステム，またはデバイスに空き容量がありません。

（S）

処理を終了します。

（O）

次に示すどれかの対処を行ったあと，再実行してください。

不要なファイルを消去して空き容量を作る。

ディスク領域の使用が制限されている場合は，制限値を変更する。

環境設定パラメーターでファイルの出力先を変更する。

なお，エクスポート処理でこのエラーが発生した場合は，JP1/AJS3 - Viewでエクスポート結果を確認して処理が実行されていないユニット定義から再実行してください。実行されていないユニット定義の判断がつかない場合は，最初からエクスポートを再実行してください。

KAVZ0910-E

The file processing count exceeds the limit.

処理できるファイル数の上限を超えました。

処理できるファイル数が制限値を超えました。

（S）

処理を終了します。

（O）

不要なウィンドウやダイアログボックスを閉じたあと，再実行してください。

なお，エクスポート処理でこのエラーが発生した場合は，JP1/AJS3 - Viewでエクスポート結果を確認して処理が実行されていないユニット定義から再実行してください。実行されていないユニット定義の判断がつかない場合は，最初からエクスポートを再実行してください。

KAVZ0914-E

The number of execution result files that exist in the folder (フォルダ名) exceeded the maximum.

フォルダ（フォルダ名）に存在する実行結果ファイル数が上限を超えました。

実行結果ファイル格納フォルダに格納されているExcelファイルの数が，環境設定パラメーターで指定されている「実行結果ファイル数の上限値」を超えました。

（S）

処理を終了します。

（O）

次に示すどれかの処理を行ったあと，再実行してください。

実行結果ファイル格納フォルダに格納されている不要なExcelファイルを削除する。

環境設定ファイルで，実行結果ファイル格納フォルダ名を別のフォルダに変更したあと，定義情報管理テンプレートを再起動する。

環境設定ファイルで，実行結果ファイルを格納できる上限値を変更したあと，定義情報管理テンプレートを再起動する。

KAVZ0916-E

An attempt to save the execution result file failed. : フォルダ名 保守情報

Specify the location where the execution result file is saved.

実行結果ファイルの保存に失敗しました。：フォルダ名 保守情報

実行結果ファイルを保存する場所を指定してください。

実行結果ファイルの保存に失敗しました。主な原因として次のことが考えられます。

実行結果ファイル格納フォルダがない。

実行結果ファイル格納フォルダに権限がない。

実行結果ファイル名を含むパスが長過ぎる。

保存先のディスク容量が不足している。

（S）

［OK］ボタンがクリックされたあと，［ファイル名を付けて保存］ダイアログボックスが出力されます。

（O）

ファイルを保存する場合は，ファイルの保存場所を指定したあとに［保存］ボタンをクリックしてください。保存しない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。また，保存の処理が終了したあとに，保守情報に表示されるエラーメッセージを参考にエラー要因を取り除いてください。エラー要因を取り除かない場合は，同様のエラーが発生するおそれがあります。

KAVZ0918-Q

Are you sure you want to end JP1/AJS2 - Definition Assistant?

JP1/AJS2 - Definition Assistantを終了します。よろしいですか？

実行結果ファイルの保存先を問い合わせましたが，キャンセルが指定されました。JP1/AJS3 - Definition Assistantを終了するかどうかを確認します。

（S）

［はい］ボタンがクリックされた場合は，処理結果のメッセージ（KAVZ0302-IまたはKAVZ0402-I）を出力して終了します。

［いいえ］ボタンがクリックされた場合は，［ファイル名を付けて保存］ダイアログボックスが出力されます。

（O）

ファイルを保存しない場合は，［はい］ボタンをクリックしてください。保存する場合は，［いいえ］ボタンをクリックして［ファイル名を付けて保存］ダイアログボックスで保存する場所を指定してください。

KAVZ0919-E

The acquisition of the definition line failed by lack of memory.

メモリー不足により定義列の取得に失敗しました。

定義列の値を読み込む処理でメモリー不足が発生しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

インポート処理でこのエラーが発生した場合は，環境設定パラメーター「IMPORT-USEMEMORY」のメモリー読み込みレベルの値を下げたあと，再実行してください。

エクスポート処理でこのエラーが発生した場合は，環境設定パラメーター「BATCHEXPORT-USEMEMORY」のメモリー読み込みレベルの値を下げたあと，再実行してください。

8.3　インストーラーが出力するメッセージ

インストーラーが出力するメッセージを次の表に示します。

表8‒1　インストーラーが出力するメッセージ

メッセージ

要因

対処

32ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantがインストールされているためインストールを中断します。64ビット版をインストールするには，32ビット版をアンインストールしてから再度インストールしてください。

11-10より前のJP1/AJS3 - Definition Assistant，または32ビット版のJP1/AJS3 - Definition Assistantがインストールされている環境で，64ビット版のJP1/AJS3 - Definition Assistantのインストールを実行したため，インストールを中断しました。

実行したJP1/AJS3 - Definition Assistantのインストーラーが間違っていないことを確認してください。

実行したインストーラーが間違っていない場合は，JP1/AJS3 - Definition AssistantまたはJP1/AJS2 - Definition Assistantをアンインストールしてから再度インストールしてください。

64ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantがインストールされているためインストールを中断します。32ビット版をインストールするには，64ビット版をアンインストールしてから再度インストールしてください。

64ビット版のJP1/AJS3 - Definition Assistantがインストールされている環境で，32ビット版のJP1/AJS3 - Definition Assistantのインストールを実行したため，インストールを中断しました。

実行したJP1/AJS3 - Definition Assistantのインストーラーが間違っていないことを確認してください。

実行したインストーラーが間違っていない場合は，64ビット版のJP1/AJS3 - Definition Assistantをアンインストールしてから再度インストールしてください。

OpenSSLのセットアップに失敗しました。システムの再起動後，再度インストールしてください。

OpenSSLのセットアップに失敗したため，インストールを中断しました。

インストールするホストを再起動したあと，次のことを確認してから，再度インストールしてください。

インストールに必要なディスク容量※1が不足していないか。

DVD-R媒体をHDD上にコピーして実行している場合は，空白を含むディレクトリパス上に媒体の内容をコピーしていないか。

上記で問題が解決しない場合は，次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

行った操作の詳細

画面に表示されたダイアログボックスのハードコピー

日立総合インストーラーのログ※2

注※1

インストールに必要なディスク容量については，リリースノートを参照してください。

注※2

日立総合インストーラーのログは「システムドライブ¥Windows¥Temp¥HCDINST」に出力されます。

付録

付録A　ファイルおよびディレクトリ

JP1/AJS3 - Definition Assistantに関するファイルおよびディレクトリについて説明します。

表の見方

次の略称を使用します。

DA_Path：JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストール先フォルダ

JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストール先フォルダは，デフォルトでは

「C:¥Program Files※¥HITACHI¥JP1AJS2DA」です。

注※

32ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantで，インストール先が64ビット版のWindowsの場合は，「Program Files」を「Program Files (x86)」と読み替えてください。

付録A.1　インストール時に展開されるファイル・フォルダ

インストールすると展開されるファイル・フォルダを示します。

表A‒1　インストール時に展開されるファイル・フォルダ一覧

内容

ファイル名・フォルダ名

実行結果ファイル格納フォルダ※1

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥backup

実行ファイル格納フォルダ

DA_Path¥bin

コマンドリモート実行機能提供ファイル

32ビット版の場合

DA_Path¥bin¥ajdrcmd.dll

64ビット版の場合

DA_Path¥bin¥ajdrcmdx64.dll

JP1/AJS3 - Definition Assistant起動用VBスクリプト（JP1/AJS3 - View連携）

DA_Path¥bin¥ajsdastart.vbs

実行結果ファイル変換コマンド

DA_Path¥bin¥ajsdaconvert.vbs

日本語用メッセージ管理ファイル

DA_Path¥bin¥ajsda_vbs_msg_resource_ja.txt

英語用メッセージ管理ファイル

DA_Path¥bin¥ajsda_vbs_msg_resource_en.txt

定義情報管理テンプレートマスターファイル

32ビット版の場合

DA_Path¥bin¥AJS2DAMASTER.XLS

64ビット版の場合

DA_Path¥bin¥AJS2DAMASTER.XLSM

システム管理モジュール

DA_Path¥bin¥hlicense.xsd

DA_Path¥bin¥hlicense.dll

DA_Path¥bin¥hlicensehula.dll

DA_Path¥bin¥hlicmgr.dll

DA_Path¥bin¥hlicmgrjni.dll

DA_Path¥bin¥hlicreg.dll

DA_Path¥bin¥activation.xsd

DA_Path¥bin¥licensekeyfile.xsd

環境設定ファイル格納フォルダ

DA_Path¥conf

環境設定ファイル

DA_Path¥conf¥ajs2da.conf

環境設定ファイル（モデルファイル）

DA_Path¥conf¥ajs2da.conf.model

環境設定ファイル（ベースモデルファイル）

DA_Path¥conf¥ajs2da.conf.model.model

非暗号化通信ホスト設定ファイル（モデルファイル）

DA_Path¥conf¥ssl¥ajsda_nosslhost.conf.model

ルート証明書格納フォルダ

DA_Path¥conf¥ssl¥rootcer

製品種別

DA_Path¥ProductInfo.txt

readmeファイル

DA_Path¥Readme_ja.txt

DA_Path¥Readme_en.txt

OpenSSL関連モジュール用フォルダ

DA_Path¥ssl

形名，バージョン情報

DA_Path¥Version.txt

［IMPORT］，［EXPORT］実行用一時ファイル格納フォルダ

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1

¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥tmp

インポート結果編集用一時ファイル格納フォルダ※1

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1

¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥tmp¥input

エクスポート実行時一時ファイル格納フォルダ※1

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1

¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥tmp¥output

エラー情報ファイル格納フォルダ※1

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1

¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥tmp¥errlog

ツール格納フォルダ

DA_Path¥tools

資料採取ツール

DA_Path¥tools¥_04.BAT

DA_Path¥tools¥jajs_log.bat

ログファイル，履歴ファイル格納フォルダ

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1

¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥log

ajsdaconvertコマンド実行履歴ファイル

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1

¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥log¥ajsdaconvert.log

保存用ajsdaconvertコマンド実行履歴ファイル

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1

¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥log¥ajsdaconvert0[1-5].log

ライセンス管理ログ

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1

¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥log¥hliclibtrc{1|2|3|4|5}.log

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1

¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥log¥hlicliberr{1|2|3|4|5}.log

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1

¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥log¥hliclibmgrtrc{1|2|3|4|5}.log

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1

¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥log¥hliclibmgrerr{1|2|3|4|5}.log

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1

¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥log¥hliclibtrc.conf

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1

¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥log¥hlicliberr.conf

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1

¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥log¥hliclibmgrtrc.conf

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1

¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥log¥hliclibmgrerr.conf

注※1

存在しないとエラーになるため，デフォルト以外に設定する場合はあらかじめ作成しておく必要があります。

注※2

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

付録A.2　インポート，またはエクスポート実行時に作成されるファイル

インポート，またはエクスポート実行時に作成されるファイルには，次のファイルがあります。

実行結果ファイル

一時ファイル

エラー情報ファイル

それぞれのファイルが作成，または保存されるときに，格納先フォルダがないとエラーになります。セットアップ時に格納先の設定をデフォルトのフォルダから変更する場合は，格納フォルダをあらかじめ作成しておいてください。

各ファイルについて説明します。

(1)　実行結果ファイル

インポート，またはエクスポートを実行すると，操作時に使用した定義情報管理テンプレートファイルが実行結果ファイルとして別名で保存されます。

実行結果ファイルについて次の表に示します。32ビット版と64ビット版でファイル名が異なります。

表A‒2　実行結果ファイル

ビット版

内容

ファイル名

格納先フォルダ

32ビット版

インポート実行結果ファイル

AJS2DA-IMPORT-YYMMDDhhmmssxxx.XLS

%ALLUSERSPROFILE%※1

¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥backup

エクスポート実行結果ファイル

AJS2DA-EXPORT-YYMMDDhhmmssxxx.XLS

64ビット版

インポート実行結果ファイル

AJS2DA-IMPORT-YYMMDDhhmmssxxx.XLSM

エクスポート実行結果ファイル

AJS2DA-EXPORT-YYMMDDhhmmssxxx.XLSM

（凡例）

YY：操作実行日時の年※2（西暦の下2けた）

MM：操作実行日時の月※2（2けた表示）

DD：操作実行日時の日※2（2けた表示）

hh：操作実行日時の時※2（2けた表示）

mm：操作実行日時の分※2（2けた表示）

ss：操作実行日時の秒※2（2けた表示）

xxx：操作実行日時のミリ秒※2（3けた表示）

注※1

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

注※2

「操作実行日時」とは，正確には，インポートやエクスポート処理を開始した時間です。

実行結果ファイルは，環境設定パラメーター「MAX-BACKUP-FILENUM」に指定された上限値まで保存されます。ファイルの数が上限値に達していると，インポート，またはエクスポートができません。この場合，実行結果ファイルを別のフォルダや媒体に保存，または削除してからインポート，またはエクスポートを実行してください。

(2)　一時ファイル

インポート，またはエクスポートを実行すると，コマンドのリモート実行結果を定義情報管理テンプレートの表示形式に編集するために一時ファイルが作成されます。コマンドのリモート実行開始前に作成され，終了後に削除されます。

一時ファイルについて次の表に示します。

表A‒3　一時ファイル

内容

用途

格納先フォルダ

インポート結果編集用一時ファイル

インポート結果を定義情報管理テンプレートの表示形式に編集する過程の情報を格納するファイル。

%ALLUSERSPROFILE%※¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥tmp¥input

エクスポート実行時一時ファイル

エクスポート実行時にajsdefineコマンドに渡すユニット定義パラメーターや，実行したコマンドのエラーメッセージを格納したファイル。

%ALLUSERSPROFILE%※¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥tmp¥output

注※

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

(3)　エラー情報ファイル

定義情報の一括，または単独エクスポート実行時にajsdefineコマンドでエラーが発生した場合，エラーになったユニット定義パラメーターをエクスポート実行時一時ファイル格納フォルダから移動し，エラー解析用にエラー情報ファイルとして別名で保存します。

エラー情報ファイルについて次の表に示します。

表A‒4　エラー情報ファイル

内容

ファイル名

格納先フォルダ

エラー情報ファイル

AJS2_UNIT_YYMMDDhhmmssxxx_nnnn.txt

%ALLUSERSPROFILE%※¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2DA¥tmp¥errlog

（凡例）

YY：エクスポート操作実行日時の年（西暦の下2けた）

MM：エクスポート操作実行日時の月（2けた表示）

DD：エクスポート操作実行日時の日（2けた表示）

hh：エクスポート操作実行日時の時（2けた表示）

mm：エクスポート操作実行日時の分（2けた表示）

ss：エクスポート操作実行日時の秒（2けた表示）

xxx：エクスポート操作実行日時のミリ秒（3けた表示）

nnnn：「単独」複数指定時の分類用の通し番号（0001〜1000までの4けた数値）

注※

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

エラー情報ファイルは，環境設定パラメーター「MAX-ERRLOG-FILENUM」に指定された上限値まで保存されます。ファイルの数が上限値に達している場合，ファイル作成日付が最も古いファイルが削除され，新しいファイルが格納されます。

付録B　制限値

付録B.1　処理に関する制限値

JP1/AJS3 - Definition Assistantの処理に関する制限値を次の表に示します。

表B‒1　処理に関する制限値

定義内容

制限値

一度に定義情報管理テンプレートに接続できるスケジューラーサービス数

1

32ビット版

定義情報管理テンプレートにインポートできる最大ユニット数

65,000

定義情報管理テンプレートで同時にエクスポートできる最大ユニット数

65,000

64ビット版

定義情報管理テンプレートにインポートできる最大ユニット数

1,048,556

定義情報管理テンプレートで同時にエクスポートできる最大ユニット数

1,048,556

変更エクスポートでHTTP接続ジョブ定義情報の「終了コード指定」に指定できるHTTPステータスコードの数（終了コード0〜9で指定しているHTTPステータスコードの合計数）

250

カレンダー定義の運用日と休業日について，1つのカレンダー定義につきJP1/AJS3 - Definition Assistantで処理できる日数の制限値を次の表に示します。

表B‒2　カレンダー定義の制限（運用日/休業日）

定義内容

制限値

インポートできるカレンダー定義の日数

2,978

一括定義または単独定義によるエクスポートで反映できるカレンダー定義の日数

2,978

変更エクスポートで追加できるカレンダー定義の日数

2,978

変更エクスポートで削除できるカレンダー定義の日数

62

付録B.2　文字に関する制限

JP1/AJS3 - Definition Assistantで使用できる文字は，接続先のJP1/AJS3 - Managerで運用している文字コード種別で異なります。

JP1/AJS3 - Definition Assistantの使用できる文字の制限について次の表に示します。

表B‒3　文字に関する制限

使用できる文字

使用できない文字

半角英数字

JIS X 0208-1990

半角カタカナ

次の記号

! # $ % + @ −（ハイフン） .（ピリオド） _（アンダーバー）

JIS 2004で追加された第3水準漢字と第4水準漢字

外字・機種依存文字

JP1/AJS3 - Managerの文字コード種別がEUCコードで運用されている場合，次に示す文字は使用できません。

JP1/AJS3 - Managerの文字コード種別がUTF-8コードで運用されている場合，次に示す文字は使用できません。

また，上記に加えてJP1/AJS3 - Definition Assistantでは，ユニット名に次の文字が使用できません。

環境設定パラメーター「RESTRICT-CHAR-RANGE」の設定値が「ST」の場合（デフォルト）

" & ' * < > ? [ ¥ ] ^ ` { | } ~ ( )

環境設定パラメーター「RESTRICT-CHAR-RANGE」の設定値が「CP」の場合

( )

重要

JP1/AJS3 - Viewから定義情報管理テンプレートを起動する場合，環境設定パラメーター「RESTRICT-CHAR-RANGE」の設定値に関係なく，ユニット名に次の文字が使用できません。

" & ' * < > ? [ ¥ ] ^ ` { | } ~

JP1/AJS3で使用できない文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）」のシステムで使用する言語種別と文字コードについて説明している個所を参照してください。

付録C　見積もり

JP1/AJS3 - Definition Assistantの運用に必要な資源の見積もりについて説明します。

付録C.1　JP1/AJS3 - Definition Assistantの処理性能を見積もる

JP1/AJS3 - Definition Assistantでの定義情報のインポートやエクスポートの処理性能を見積もるには，次の点を考慮する必要があります。

JP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールするマシンの処理性能

接続先のJP1/AJS3 - Managerマシンの処理性能や負荷状態

JP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールするマシンと接続先JP1/AJSマシン間のネットワーク性能

処理対象のユニット数や定義データ量

定義情報のインポートやエクスポートを実行すると，接続先のJP1/AJSに対してJP1/AJSのコマンドをリモート実行します。処理対象のユニット数の増加が性能に大きな影響を与えます。

(1)　推奨構成

JP1/AJS3 - Definition Assistantでは，次の3点を実行してデータ転送でのネットワーク負荷の軽減，定義情報管理テンプレート上での処理性能や実行コマンド性能の低下を抑止する運用をお勧めします。

JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストールマシンと接続先JP1/AJS3 - Managerマシンを別にして負荷分散する。

JP1/AJS3 - Managerマシンで業務が実行中でない時間帯に実行する。

一度に処理するユニット数がなるべく少なくなるように処理単位を分割する。

機能上，JP1/AJS3 - Definition Assistantでは一度に1万を超えるユニット数分の定義情報を処理できますが，性能面の負担を考慮して，1回の操作で処理するユニット数の目安を最大1,000ユニット程度として検討してください。

なお，次の場合は性能的に負荷が掛かるため，このような定義にならないように注意してください。

ジョブネットのスケジュールルールが10以上定義されている。

ユニット完全名が長い。

(2)　インポート処理時間の見積もり

マシンスペックの違いにもよりますが，一般的に定義情報のインポートを実行した場合の処理時間は，次の式で近似値を算出できます。

インポート処理時間（秒） =
    ((0.15*a*b)*(1-i-j)) + (0.01*c) + (0.01*d) + (0.025*e) + (0.001*f) +
    (0.08*g) + h

（凡例）

a：ユニット定義の平均サイズ（キロバイト）

インポート対象のユニット定義の平均サイズです。

最も定義情報が多いユニット1つについてajsprint -aを実行して取得した標準出力ファイルのサイズで見積もってください。

上記が困難な場合は7で見積もってください。

b：ユニット数

インポート対象のユニット数です。

c：運用日の合計数

インポート対象のユニットで定義している運用日の合計数です。

d：休業日の合計数

インポート対象のユニットで定義している休業日の合計数です。

e：コマンド文の行数の合計

インポート対象のユニットで定義しているコマンド文の行数の合計です。

f：関連線の合計数

インポート対象のユニットで定義している関連線の合計数です。

g：環境変数の行数の合計

インポート対象のユニットで定義している環境変数の行数の合計です。

h：実行結果ファイルの保存時間

一般的な目安を次の表に示します。

表C‒1　インポート実行結果ファイル保存時間の目安

実行結果ファイルサイズ（単位：メガバイト）

保存時間（単位：秒）

2

10

10

50

20

100

i：IMPORT-USEMEMORYの指定値が「1」の場合は0.05，IMPORT-USEMEMORYの指定値が「0」の場合は0で見積もってください。

j：IMPORT-TIME-IMPROVEの指定値が「Y」で接続先のJP1/AJS3のバージョンが10-00以降の場合は0.25，それ以外の場合は0で見積もってください。

(3)　エクスポート処理時間の見積もり

マシンスペックの違いにもよりますが，一般的に定義情報のエクスポートを実行した場合の処理時間は，次の式で近似値を算出できます。

環境設定パラメーター「BATCHEXPORT-USEMEMORY」が「0」の場合

<32ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantの場合>

エクスポート処理時間（秒） =
    (a*a*i/10000000) + (0.002*a*i) + (0.3*b) + (0.02*c) + (0.3*d) +
    (0.02*e) + (0.02*f) + (0.3*g) + h

<64ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantの場合>

エクスポート処理時間（秒） =
    (a*a*i/10000000) + (0.02*a*i) + (0.3*b) + (0.02*c) + (0.3*d) +
    (0.02*e) + (0.02*f) + (0.3*g) + h

環境設定パラメーター「BATCHEXPORT-USEMEMORY」が「1」の場合

エクスポート処理時間（秒） =
    (0.003*a) + (0.3*b) + (0.02*c) + (0.3*d) + (0.02*e) + (0.02*f) +
    (0.3*g) + h

（凡例）

a：一括に指定したユニット数

b：単独に指定したユニット数

c：単独を指定した行の「先行」列のセル内の行の合計数

d：変更に指定した変更項目数

e：マーキングした「先行」列のセル内の行の合計数

f：マーキングした「待ち合わせ対象ユニット名」列のセル内の行の合計数

g：削除に指定したユニット数

h：実行結果ファイルの保存時間

一般的な目安を次の表に示します。

表C‒2　エクスポート実行結果ファイル保存時間の目安

実行結果ファイルサイズ（単位：メガバイト）

保存時間（単位：秒）

2

10

10

50

20

100

i：次の表に示す値で見積もってください。

表C‒3　iの値

使用するExcelのバージョン

32ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantの値

64ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantの値

Excel 2016

1.0

1.0

Excel 2019

1.6

Excel 2021

2.0

1.8

(4)　ajsdaconvertコマンド処理時間の見積もり

マシンスペックの違いにもよりますが，ajsdaconvertコマンドの一般的な処理時間は，次の式で近似値を算出できます。

ajsdaconvertコマンド処理時間（秒） = (a*(8.5*b) + 5) + 30

（凡例）

a：変換前ファイルのファイル数

b：実行結果ファイルのファイルサイズ（メガバイト）

変換前ファイルで最もサイズの大きい実行結果ファイルのファイルサイズで見積もってください。

上記が困難な場合は，次の概算式で見積もってください。

実行結果ファイルのファイルサイズ（メガバイト） = c*d

c：ユニット定義の平均サイズ（メガバイト／ユニット）

最も定義情報が多いユニット1つについてajsprint -aを実行して取得した標準出力ファイルのサイズで見積もってください。

上記が困難な場合は，0.007で見積もってください。

d：ユニット数

変換前ファイルがすべてxls形式の場合は，環境設定パラメーター「MAX-IMPORT-UNIT」の値，または環境設定パラメーター「MAX-EXPORT-UNIT」の値の大きいほうで見積もってください。

上記以外の場合は，環境設定パラメーター「XLSM-MAX-IMPORT-UNIT」の値，または環境設定パラメーター「XLSM-MAX-EXPORT-UNIT」の値の大きいほうで見積もってください。

付録C.2　システム性能を見積もる

(1)　メモリー所要量を見積もる

メモリー所要量については，リリースノートを参照してください。

(2)　ディスク占有量を見積もる

ディスク占有量については，リリースノートを参照してください。

付録D　設定するポート番号

この節では，設定するポート番号の一覧と，ファイアウォールを通過するための方向について記載します。

使用するポート番号は，製品の提供時にデフォルトでservicesファイルに設定されます。ユーザー環境に合わせて任意の番号に変更することもできます。

なお，使用するプロトコルはTCP/IPです。

JP1/AJS3 - Definition Assistantで使用するポート番号を次の表に示します。

表D‒1　JP1/AJS3 - Definition Assistantで使用するポート番号

サービス名

ポート番号

用途

jp1ajs2monitor

20244

JP1/AJS3 - Managerとの通信用

ファイアウォールの通過方向は，JP1/AJS3 - Definition Assistant → JP1/AJS3 - Managerとなります。ファイアウォールの設定では，「jp1ajs2monitorのポート」と「jp1ajs2monitorのポート番号に対して確立されたセションへの返信はANY」を必ず通すようにしてください。

ファイアウォールサーバマシン上にJP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールする場合は，同一マシン内での通信もファイアウォールの対象となる場合があるため，同一マシン内でも通信できるように設定してください。

JP1/AJS3 - Definition Assistantは，スタティック・モードでのアドレス変換（NAT）に対応しています。NAPT（IP Masquerade，NAT+）のような，グローバルIPアドレスとローカルIPアドレスを1対複数で変換するような機能には対応していません。

付録E　移行手順と注意事項

32ビット版のJP1/AJS3 - Definition Assistantから64ビット版のJP1/AJS3 - Definition Assistantに環境を移行する，または，64ビット版のJP1/AJS3 - Definition Assistantから32ビット版のJP1/AJS3 - Definition Assistantに環境を移行する手順について説明します。

JP1/AJS3 - Definition Assistantに関するファイルおよびディレクトリの記載について次に示します。

表の見方

次の略称を使用します。

DA_Path：JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストール先フォルダ

JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストール先フォルダは，デフォルトでは

「C:¥Program Files※¥HITACHI¥JP1AJS2DA」です。

注※

32ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantで，インストール先が64ビット版のWindowsの場合は，「Program Files」を「Program Files (x86)」と読み替えてください。

付録E.1　32ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantから64ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantへの移行手順

32ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantから64ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantへの移行について説明します。移行の流れを次の図に示します。

(1)　JP1/AJS3 - Definition Assistantの環境設定ファイルのバックアップ

JP1/AJS3 - Definition Assistantの環境設定ファイルのバックアップを行います。

表E‒1　バックアップ対象

ファイルおよびフォルダ名

内容

DA_Path¥conf¥ajs2da.conf

環境設定ファイル

DA_Path¥conf¥ssl¥rootcer

ルート証明書格納フォルダ※1

DA_Path¥conf¥ssl¥ajsda_nosslhost.conf

非暗号化通信ホスト設定ファイル※2

注※1

JP1/AJS3 - Definition Assistantが11-00以降の場合に存在します。

注※2

SSL通信の設定を行った場合に存在します。

(2)　32ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantのアンインストール

32ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantをアンインストールします。アンインストールの方法は「3.1.9 アンインストール」を参照してください。

また，アンインストールが終わった後にJP1/AJS3 - Definition Assistantのインストール先フォルダ下のすべてのファイルおよびフォルダを削除してください。

(3)　64ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストール

64ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールします。インストールの方法は「3.1.1 インストール」を参照してください。

(4)　JP1/AJS3 - Definition Assistantの環境設定ファイルのリストア

JP1/AJS3 - Definition Assistantの環境設定ファイルのリストア（回復）を行います。

「(1) JP1/AJS3 - Definition Assistantの環境設定ファイルのバックアップ」でバックアップしたファイルおよびフォルダを次の表に示すリストア先に手動でコピーしてください。

表E‒2　リストア先

ファイルおよびフォルダ名

内容

DA_Path¥conf¥ajs2da.conf

環境設定ファイル

DA_Path¥conf¥ssl¥rootcer

ルート証明書格納フォルダ※

DA_Path¥conf¥ssl¥ajsda_nosslhost.conf

非暗号化通信ホスト設定ファイル※

注※

ファイルおよびフォルダをバックアップしている場合にリストアします。

(5)　移行時の注意事項

JP1/AJS3 - Definition Assistantはご使用のExcelのビットによりインストールする形名が異なります。使用されるExcelのビットに対応するJP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールしてください。

32ビット版Excel（Office）から64ビット版Excel（Office）には変更できないため，Excel（Office）のビットを変更する場合は，一度アンインストールしてから64ビット版Excel（Office）をインストールする必要があります。

xls形式の定義情報管理テンプレートでインポートおよびエクスポート機能は，64ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantでは使用できません。インポートおよびエクスポート機能を使用する場合はxlsm形式の定義情報管理テンプレートに変換してください。なお，xls形式の定義情報管理テンプレートの編集は可能です。

必要に応じて環境設定パラメーターの設定を見直してください。指定できる環境設定パラメーターについては「3.2 環境設定パラメーター」を参照してください。

付録E.2　64ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantから32ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantへの移行手順

64ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantから32ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantへの移行について説明します。移行の流れを次の図に示します。

(1)　JP1/AJS3 - Definition Assistantの環境設定ファイルのバックアップ

表E‒3　バックアップ対象

ファイルおよびフォルダ名

内容

DA_Path¥conf¥ajs2da.conf

環境設定ファイル

DA_Path¥conf¥ssl¥rootcer

ルート証明書格納フォルダ※1

DA_Path¥conf¥ssl¥ajsda_nosslhost.conf

非暗号化通信ホスト設定ファイル※2

注※1

JP1/AJS3 - Definition Assistantが11-00以降の場合に存在します。

注※2

SSL通信の設定を行った場合に存在します。

(2)　64ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantのアンインストール

64ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantをアンインストールします。アンインストールの方法は「3.1.9 アンインストール」を参照してください。

また，アンインストールが終わった後にJP1/AJS3 - Definition Assistantのインストール先フォルダ下のすべてのファイルおよびフォルダを削除してください。

(3)　32ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantのインストール

32ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールします。インストールの方法は「3.1.1 インストール」を参照してください。

(4)　JP1/AJS3 - Definition Assistantの環境設定ファイルのリストア

JP1/AJS3 - Definition Assistantの環境設定ファイルのリストア（回復）を行います。

「(1) JP1/AJS3 - Definition Assistantの環境設定ファイルのバックアップ」でバックアップしたファイルおよびフォルダを次の表に示すリストア先に手動でコピーしてください。

表E‒4　リストア先

ファイルおよびフォルダ名

内容

DA_Path¥conf¥ajs2da.conf

環境設定ファイル

DA_Path¥conf¥ssl¥rootcer

ルート証明書格納フォルダ※

DA_Path¥conf¥ssl¥ajsda_nosslhost.conf

非暗号化通信ホスト設定ファイル※

注※

ファイルおよびフォルダをバックアップしている場合にリストアします。

(5)　移行時の注意事項

JP1/AJS3 - Definition Assistantはご使用のExcelのビットでインストールする形名が異なります。使用されるExcelのビットに対応するJP1/AJS3 - Definition Assistantをインストールしてください。

64ビット版Excel（Office）から32ビット版Excel（Office）には変更できないため，Excel（Office）のビットを変更する場合は，一度アンインストールしてから32ビット版Excel（Office）をインストールする必要があります。

xlsm形式の定義情報管理テンプレートでインポートおよびエクスポート機能は，32ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantでは使用できません。インポートおよびエクスポート機能を使用する場合はxls形式の定義情報管理テンプレートに変換してください。なお，xlsm形式の定義情報管理テンプレートの編集は可能です。

必要に応じて環境設定パラメーターの設定を見直してください。指定できる環境設定パラメーターについては「3.2 環境設定パラメーター」をご参照ください。

付録F　バージョン互換

JP1/AJS3 - Definition Assistantと次の製品のバージョン互換について説明します。

JP1/AJS3 - Manager

JP1/AJS3 - View

付録F.1　JP1/AJS3 - Managerとの互換性

接続するJP1/AJS3 - Managerのバージョンの機能範囲内で使用できます。ただし，JP1/AJS3 - Definition AssistantとJP1/AJS3 - Managerのバージョンが異なる場合には，次の注意事項があります。

注意事項

JP1/AJS3 - Definition Assistantで新たに追加された定義項目を設定した場合は，JP1/AJS3 - Definition Assistantより古いバージョンのJP1/AJS3 - Managerにエクスポートできません。

JP1/AJS3 - Managerでユニット属性プロファイルによる上位ユニット属性継承機能を有効にしている場合は，エクスポートでのユニット作成時にJP1/AJS3 - Manager側の設定が有効になり，JP1/AJS3 - Definition Assistant上の定義内容と異なることがあります。JP1/AJS3 - Definition Assistantで定義した内容をそのまま反映させたい場合は，上位ユニット属性継承機能を一時的に無効にすることをお勧めします。

インポートとエクスポートでJP1/AJS3 - Managerのバージョンが異なる場合の実行結果は次のようになります。

エクスポート先がインポート元より新しいバージョンの場合：正常終了

インポート元がエクスポート先より新しいバージョンの場合：

- 新しいバージョンでの追加定義項目の設定がないとき：正常終了

- 新しいバージョンでの追加定義項目の設定があるとき：エラー

付録F.2　JP1/AJS3 - Viewとの互換性

注意事項は，ありません。

付録G　各バージョンの変更内容

各バージョンの変更内容を次に示します。

付録G.1　13-00での変更内容

次のOSをサポート対象外とした。

Microsoft(R) Windows(R) 7

Windows(R) 8

Windows(R) 8.1

32ビット版のWindows 10

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2

OfficeのサブスクリプションサービスのOfficeデスクトップアプリケーション（Excel）をサポートした。

また，Excel 2013（Office 2013）をサポート対象外とした。

JP1/AJS3 - Definition Assistantを2038年以降も使用する場合に関して，次の説明を追加または変更した。

2038年以降も使用する場合の前提プログラムのバージョン

スケジュールルールのジョブネットの実行開始日に指定できる西暦年の値

カレンダー定義情報部の「運用日」，「休業日」に指定できる西暦年の値

スケジュール定義情報部の「有効範囲」，「開始年月」に指定できる西暦年の値

システム（マネージャーホスト）上の前提プログラムのJP1/Baseに関する説明を変更した。

エラーチェック機能のチェック項目に，「有効範囲」のスケジュール制限に関する項目を追加した。

これに伴い，環境設定パラメーター「SCHEDULELIMIT」を追加した。

インストールに関する注意事項を追加した。

JP1/AJS3 for Enterprise Applications 13-00で追加されたLinux版の標準カスタムジョブ（JP1AMR3UX，JP1AMR3CPUX，JP1AMR3BWUX）を，Windows版の標準カスタムジョブ（JP1AMR3，JP1AMR3CP，JP1AMR3BW）と同様に扱えるようにした。

これに伴い，ユニット定義情報部の「カスタム種別」に，JP1AMR3UX，JP1AMR3CPUX，JP1AMR3BWUXを追加した。

JP1/AJS3 for Enterprise Applications 13-00で追加されたシステム管理情報に対応した。これに伴い，「R/3ジョブ定義情報部」に次の項目を追加した。

システム管理情報

システム管理拡張情報

通信暗号化機能でサポートするプロトコルに「TLSバージョン1.3」を追加した。

これに伴い，環境設定パラメーター「SSLPROTOCOL」を追加した。

JP1/AJS3 - Definition Assistantが動作しているホストの設定変更に関する説明を追加した。

WAN環境で使用する場合の通信に関する説明を追加した。

ユニット定義情報部の「カスタム種別」に，カスタムジョブ「CSAカスタムジョブ名」を追加した。

KAVZ0202-E，KAVZ0265-Eの説明を変更した。

KAVZ0552-Eのオペレーターの取る処置を変更した。

付録G.2　12-50での変更内容※

Excel 2010（Office 2010）をサポート対象外とした。

HTTP接続ジョブに関する定義項目に，JP1/AJS3 12-50で追加された次の定義項目を追加した。

拡張モード

URLパラメーター

メッセージボディ

終了コード指定

これに伴い，次の説明を追加した。

エラーチェック機能，およびエクスポート時のエラーチェックのチェック項目に，HTTP接続ジョブの定義情報に関する項目を追加した。

JP1/AJS3 - Definition Assistantの処理に関する制限値の項目に，HTTP接続ジョブの「終了コード指定」に指定できるHTTPステータスコードの数を追加した。

KAVZ0504-Eの原因と対処を追加した。

適用OSに次のOSを追加した。

Windows Server 2022

Windows 11

32ビット版および64ビット版のExcel 2021（Office 2021）をサポートした。

環境に関する注意事項の，マネージャーホスト（JP1/AJS3 - Managerのマシン）とJP1/AJS3 - Definition Assistantのマシンのタイムゾーンに関する説明を変更した。

操作時の注意事項の，VOS3ジョブとR/3ジョブの「標準ジョブ定義情報部」で変更エクポートできない項目名に関する説明を変更した。

環境設定パラメーター「BATCHEXPORT-USEMEMORY」が「0」の場合の，64ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantのエクスポート処理時間に関する見積もり式を変更した。

注※

バージョン12-50のマニュアル訂正内容を含みます。

付録G.3　12-10での変更内容

環境設定パラメーター「FINISHING-REFERENCESTYLE」，「IMPORT-OPCL-LATEST」，「EXPORT-CHECK-ITEMS」，「ERROR-CHECK-ITEMS」，「RESTRICT-CHAR-RANGE」を追加した。

これに伴い，次の説明を変更または追加した。

定義情報管理テンプレートを操作するときの注意事項

JP1/AJS3 - Definition Assistantの操作時の注意事項

エクスポート時のユニット定義情報のエラーチェックの説明

エラーチェック機能とチェック項目の説明

環境設定パラメーター「IMPORT-UNIT-NAME」，「EXPORT-UNIT-NAME」の注意事項

環境設定パラメーター「SELECT-EXECHOST」，「SELECT-OWNER」，「SELECT-JP1GROUP」，「SELECT-EXECUSER」，「SELECT-JOBNETCALENDAR」，「SELECT-ENVFILE」，「SELECT-NICE」，「LIMIT-UNITNAME」，「LIMIT-COMMENT」，「LIMIT-SAVEGEN」，「LIMIT-ABCODE」，「LIMIT-WACODE」のチェック機能の説明

「ユニット定義のインポート］ダイアログボックスと［ユニット定義のエクスポート］ダイアログボックスの［ユニット名］の説明

JP1/AJS3 - Definition Assistantで使用するJP1ユーザーに必要な実行権限の説明を追加した。

環境設定ファイルに指定する環境設定パラメーターの注意事項を追加した。

定義日数が制限値を超えているカレンダー情報（日単位の運用日，休業日）をインポートした場合，カレンダー定義情報部の運用日または休業日に表示するデータを，日付の新しい方から表示するように変更した。※

注※

上記の表示に関する指定については，環境設定パラメーター「IMPORT-OPCL-LATEST」を参照してください。

JP1/AJS3 - Definition Assistantでユニット名に使用できない文字の範囲を変更した。

JP1/AJS3 - Definition Assistantでカレンダー情報を変更する場合に使用できるオプションを追加した。

KAVZ0209-E，KAVZ0210-Eの原因の説明を変更した。

KAVZ0263-E，KAVZ0264-E，KAVZ0265-Eのメッセージを追加した。

変更エクスポートで追加できるカレンダー定義の日数の制限値を2,978日に拡張した。

インポート処理時間とエクスポート処理時間の見積もり式を変更した。

付録G.4　12-00での変更内容※

次のOSをサポート対象外とした。

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard

32ビット版のExcel 2007（Office 2007）をサポート対象外とした。

リリースノートに記載していた注意事項を追加した。

JP1/AJS3 for Enterprise Applications 12-00で追加された次の定義項目に対応した。

R/3システム上のジョブをコピーする標準カスタムジョブ「JP1AMR3CP」の定義項目

R/3ジョブログのメッセージタイプの出力に関する定義項目

ジョブステップ情報の一時バリアントに関する定義項目

また，「R/3ジョブ定義情報部」に次の項目を追加した。

コピー元ジョブ名

コピー元ジョブ番号

コピー開始ジョブステップ番号

コピー後のジョブ名

定義情報の一括定義，ユニットの定義，ユニット定義情報の変更，およびユニットの削除の説明に，［ユニット定義のエクスポート］ダイアログの表示に関する注意事項を追加した。

定義情報の一括定義の説明に，定義情報のエクスポート先に関する注意事項を追加した。

KAVZ0262-Eのメッセージを追加した。

インストーラーが出力するメッセージを追加した。

ajsdaconvertコマンド処理時間の見積もり式を変更した。

適用OSに次のOSを追加した。

Windows Server 2019

32ビット版および64ビット版のExcel 2019（Office 2019）をサポートした。

注※

12-00リリース以降にサポートされた機能を含みます。

付録G.5　11-50での変更内容

ユーザー認証機能を使用する設定を追加した。

環境設定パラメーター「SERVERHOST-USE-REVERSELOOKUP」，「IMPORT-USEMEMORY」，および「IMPORT-TIME-IMPROVE」を追加した。

環境設定パラメーター「AJS-SET-SERVERHOST」の定義内容を変更した。

KAVZ0315-E，KAVZ0508-Eのメッセージを追加した。

KAVZ0005-E，KAVZ0501-E，およびKAVZ0919-Eのオペレーターの取る処置を変更した。

KAVZ0504-Eの原因およびオペレーターの取る処置を追加した。

インポート，エクスポート，およびajsdaconvertコマンドの処理時間の見積もりを追加した。

付録G.6　11-10での変更内容

64ビット版のJP1/AJS3 - Definition Assistantをサポートした。

適用OSに次のOSを追加した。

Windows Server 2016

32ビット版のExcel 2016（Office 2016）をサポートした。

64ビット版のExcel 2010（Office 2010），Excel 2013（Office 2013），またはExcel 2016（Office 2016）をサポートした。

次の使用上の注意事項を追加した。

環境に関する注意事項

定義情報管理テンプレートを操作するときの注意事項

操作時の注意事項

「R/3ジョブ定義情報部」に対してのエラーチェック機能に対する対応を変更した。

「R/3ジョブ定義情報部」に次の項目を追加した。

sapnwrfc.iniを使用してログオンする

言語

環境変数：変数

環境変数：値

環境設定パラメーター「MANAGER-HOST」，「MAX-IMPORT-UNIT」，「MAX-EXPORT-UNIT」，「IMPORT-MANAGER-HOST」，「IMPORT-UNIT-NUM-CHECK」，「EXPORT-MANAGER-HOST」の定義内容を変更した。

環境設定パラメーター「XLSM-MAX-IMPORT-UNIT」，「XLSM-MAX-EXPORT-UNIT」，「BATCHEXPORT-USEMEMORY」を追加した。

「フレキシブルジョブ定義情報部」の「宛先」を「宛先／一斉配信エージェント」に変更した。また，「一斉実行」を追加した。

JP1/AJS3 - Definition Assistantで処理できるユニット数の上限値を変更した。

JP1/AJS3 - Viewの各アイコンの定義項目との対応の定義項目を変更した。

JP1/AJS3 - Definition Assistantの設定情報のバックアップとリカバリーについて追加した。

ajsdaconvertコマンドの引数-iの説明，注意事項，および処理結果の出力情報を追加した。

KAVZ0006-E〜KAVZ0009-E，KAVZ0260-E，KAVZ0261-E，KAVZ0620-E，KAVZ0919-Eのメッセージを追加した。

KAVZ0258-Eの原因を追加した。

KAVZ0904-Eのオペレーターの取る処置を変更した。

インストーラーが出力するメッセージを追加した。

32ビット版から64ビット版，または，64ビット版から32ビット版の移行手順を追加した。

付録G.7　11-00での変更内容

適用OSにWindows 10を追加した。

通信暗号化機能を追加した。

フレキシブルジョブに関する定義項目を追加した。

HTTP接続ジョブに関する定義項目を追加した。

ユニット定義情報部の「カスタム種別」に，カスタムジョブ「ADSHPC」，「ADSHUX」，「DHAJEW」，「GPSUJ」，「GPSMJ」を追加した。

環境設定パラメーター「SSL-ENABLE」，「CACERTIFICATEFILE」，「IMPORT-UNIT-NUM-CHECK」，「TYPE-FLEXIBLE-JOB」，「TYPE-HTTP-CONNECTION-JOB」を追加した。

KAVZ0005-E，KAVZ0103-E，KAVZ0550-E，KAVZ0551-E，KAVZ0552-E，KAVZ-0815-Eのメッセージを追加した。

KAVZ0502-Eのメッセージにエラー要因を追加した。

KAVZ0504-Eのオペレーターの取る処置を変更した。

次のOSをサポート対象外とした。

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition

Microsoft(R) Windows Vista(R) Business

Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise

Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate

Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Operating System

Excel 2002（Office XP）およびExcel 2003（Office 2003）をサポート対象外とした。

JP1/AJS2 - View，JP1/AJS2 - Manager，およびJP1/AJS2 for Enterprise Applicationをサポート対象外とした。

付録G.8　10-50での変更内容

適用OSに次のOSを追加した。

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012

Windows(R) 8

Windows(R) 8.1

32ビット版のExcel 2013（Office 2013）をサポートした。

JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 10-50の追加定義情報（日数で算出された起算スケジュールの定義情報）をインポート・エクスポートできるようにした。

環境設定パラメーター「IMPORT-PD-SORTUNITINF」を追加した。

資料採取ツール「jajs_log.bat」を追加した。

KAVZ0416-Eのメッセージを追加した。

KAVZ0304-Eのメッセージに保守情報2を追加した。

メッセージKAVZ0504-E，KAVZ0515-E，KAVZ0518-E，KAVZ0904-Eのオペレーターの取る処置を変更した。

ウィルス対策ソフト実行時の注意事項を追加した。

付録G.9　10-00での変更内容

通信プロトコルにIPv6を使用できるようにした。

標準ジョブ定義情報部に「異常終了時リトライ」，「終了コード」，「最大リトライ回数」，「リトライ間隔」を追加した。

判定ジョブ定義情報部を追加し，標準ジョブ定義情報部の「判定条件」を判定ジョブ定義情報部に移動した。

イベントジョブ定義情報部に「開始直後に満了」を追加した。

待ち合わせ条件定義情報部に「監視未起動終了の場合」，「実行世代に異常終了がある場合」を追加した。

KAVZ0003-E，KAVZ0004-Eのメッセージを追加した。

KAVZ0502-E，KAVZ0503-E，KAVZ0504-E，KAVZ0520-Eのメッセージにエラー要因を追加した。

メッセージ管理ファイルを追加した。

ウイルス対策ソフト実行時の注意事項を追加した。

付録G.10　09-50での変更内容

JP1/AJS3 - Managerで上位ユニット属性継承機能を使用している場合の注意事項を追加した。

引き継ぎ情報設定ジョブに関する定義項目を追加した。

待ち合わせ条件の設定に関する定義項目を追加した。

KAVZ0259-E，KAVZ0314-W，KAVZ0405-Wのメッセージを追加した。

JP1/AJS3 - Definition Assistant 09-50と次の製品とのバージョン互換について追加した。

JP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS2 - Manager

JP1/AJS3 - ViewまたはJP1/AJS2 - View

付録G.11　09-10での変更内容

Microsoft(R) Windows(R) 7上で動作するJP1/AJS3 - Definition Assistantをサポートした。

JP1/AJS3 - Definition Assistantを操作するときに，JP1ユーザーを指定して操作できるユーザー認証機能をサポートした。

KAVZ0212-E，KAVZ0213-Eのメッセージを追加した。

Excel 2000（Office 2000）をサポート対象外とした。

32ビット版のExcel 2010（Office 2010）をサポートした。

付録G.12　09-00での変更内容

製品名称をJP1/Automatic Job Management System 3 - Definition Assistantに変更した。

JP1/AJS3 - Manager，およびJP1/AJS3 - Viewとの連携をサポートした。

JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsの詳細定義に関する定義項目をサポートした。

ユニット共通定義情報部の「実行ホスト」を「実行エージェント」に変更した。

付録H　このマニュアルの参考情報

付録H.1　関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1/AJS3関連

JP1 Version 13 ジョブ管理 基本ガイド（ジョブスケジューラー編）（3021-3-L41）

JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド（3021-3-L42）

JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）（3021-3-L43）

JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）（3021-3-L44）

JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド（3021-3-L45）

JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド（3021-3-L46）

JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング（3021-3-L47）

JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド（3021-3-L48）

JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス（3021-3-L49）

JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド（3021-3-L50）

JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ（3021-3-L51）

JP1 Version 13 JP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applications（3021-3-L54）

JP1関連

JP1 Version 13 JP1/Base 運用ガイド（3021-3-L09）

JP1 Version 13 JP1/Base メッセージ（3021-3-L10）

JP1 Version 13P1/Base 関数リファレンス（3021-3-L11）

JP1 Version 9 JP1/Base 運用ガイド（3020-3-R71）

JP1 Version 9 JP1/Base メッセージ（3020-3-R72）

JP1 Version 8 JP1/Base 運用ガイド（3020-3-K06）

JP1 Version 8 JP1/Base メッセージ（3020-3-K07）

JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Planning Operation（3020-3-K13）

VOS3オープンジョブウェイ支援JP1/Open Job Entry（6190-3-365）

付録H.2　このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，日立製品およびそのほかの製品の名称を省略して表記しています。また，英略語を使用しています。このマニュアルでの表記と正式名称を次の表に示します。

このマニュアルでの表記

正式名称

JP1/AJS

JP1/AJS3

JP1/AJS3 - Manager

JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager

JP1/AJS3 - Agent

JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent

JP1/AJS3 - View

JP1/Automatic Job Management System 3 - View

JP1/AJS2

JP1/AJS2 - Manager

JP1/Automatic Job Management System 2 - Manager

JP1/AJS2 - Agent

JP1/Automatic Job Management System 2 - Agent

JP1/AJS2 - View

JP1/Automatic Job Management System 2 - View

JP1/AJS2 - Advanced Manager

JP1/Automatic Job Management System 2 - Advanced Manager※

JP1/AJS2 - Light Edition

JP1/Automatic Job Management System 2 - Light Edition※

JP1/AJS2 - Client Toolkit

JP1/Automatic Job Management System 2 - Client Toolkit※

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/Automatic Job Management System 3 - Definition Assistant

JP1/AJS2 - Definition Assistant

JP1/Automatic Job Management System 2 - Definition Assistant

JP1/AJS3 for Enterprise Applications

JP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applications

JP1/AJS2 for Enterprise Applications

JP1/Automatic Job Management System 2 for Enterprise Applications

JP1/AJS2 for Oracle E-Business Suite

JP1/Automatic Job Management System 2 for Oracle E-Business Suite

JP1/FTP

JP1/File Transmission Server/FTP

JP1/IM - Planning Operation

JP1/Integrated Management - Planning Operation

JP1/OJE

JP1/Open Job Entry

JP1/OJE for VOS3

VOS3 JP1/Open Job Entry

R/3

SAP社の製品SAP R/3(R)，またはSAP S/4HANA(R)

SAP

SAP BW

SAP Business Information Warehouse

注※　バージョン7の製品です。

付録H.3　このマニュアルで使用する英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語

正式名称

CN

Common Name

DNS

Domain Name System

NAT

Network Address Translator

NAPT

Network Address Port Translation

OS

Operating System

PC

Personal Computer

PEM

Privacy Enhanced Mail

SAN

Subject Alternative Name

SSL

Secure Socket Layer

TLS

Transport Layer Security

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

付録H.4　環境設定パラメーターで使用する記号

環境設定パラメーターの説明で使用する記号を次の表に示します。

記号

意味と例

|

（ストローク）

複数の項目に対して項目間の区切りを示し，「または」の意味を示します。

（例）

「A|B|C」は，「A，B，またはC」を示します。

{　}

（波括弧）

この記号で囲まれている複数の項目の中から，一組の項目を必ず選択します。項目と項目の区切りは「|」で示します。

（例）

「{A|B|C}」は，「A，B，またはCのどれかを必ず指定する」ことを示します。

付録H.5　図中で使用する記号

このマニュアルの図中で使用する記号を次の図に示します。

付録H.6　デフォルトのインストール先フォルダ

デフォルトのインストール先フォルダは「システムドライブ¥Program Files※¥HITACHI¥JP1AJS2DA」です。

注※

32ビット版のJP1/AJS3 - Definition Assistantを64ビット版のWindowsにインストールしている場合は，「Program Files」の部分を「Program Files (x86)」に読み替えてください。

付録H.7　このマニュアルで使用する「Administrators権限」について

このマニュアルで表記している「Administrators権限」とは，ローカルPCに対してAdministrators権限を持つユーザーを指します。ローカルPCに対してAdministrators権限を持つユーザーであれば，ローカルユーザー，ドメインユーザー，およびActiveDirectory環境で動作に違いはありません。

付録I　用語解説

（数字）

32ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistant

32ビット版のExcel（Office）で使用するJP1/AJS3 - Definition Assistantです。

64ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistant

64ビット版のExcel（Office）で使用するJP1/AJS3 - Definition Assistantです。

（英字）

JP1/AJS3 for Enterprise Applications

SAP以外のシステムからSAPシステムのジョブを制御するプログラムです。SAPジョブの投入，削除，および監視ができます。

JP1/AJSのジョブネット定義時にJP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのカスタムジョブをジョブネットに登録すると，JP1/AJSからSAPジョブを自動実行できます。

JP1/Base

イベントサービス機能を提供するプログラムです。サービスの起動順序を制御したり，JP1イベントを送受信したりできます。また，JP1/Baseは，JP1/IM，JP1/AJS，およびJP1/Power Monitorの前提プログラムです。JP1/IM，およびJP1/AJSを使ったシステムを導入する場合，JP1ユーザーの操作を制限する機能を提供します。

JP1/OJE for VOS3

JP1/AJSと連携して，WindowsおよびUNIXと，メインフレーム（VOS3）間のバッチジョブを実行したり監視したりするプログラムです。

JP1ユーザー

JP1/AJSまたはJP1/IMを使用するときのユーザー名です。JP1ユーザーとして認証サーバに登録すると，管理対象（資源）へのアクセスが制御されます。

（ア行）

アクションジョブ

メールやメッセージキューを送信したり，JP1/IMやJP1/Cm2に状態を知らせるイベントを送信したりするジョブです。

イベントジョブ

システム内の特定の事象の発生を監視するジョブです。イベントジョブを開始すると，ファイルの更新やメッセージの受信などを監視し始めます。

インポート

接続先のマネージャーホストに定義されている，JP1/AJSの定義情報を定義情報管理テンプレートに取得することです。インポート操作は，マスターファイル（AJS2DAMASTER.XLSまたはAJS2DAMASTER.XLSM），またはマスターファイルを別名で保存したファイルから実行できます。インポート終了後，マスターファイルは別名で自動保存され，操作の出力結果が実行結果ファイルとして出力されます。

打ち切り時間

ジョブを実行したとき，ジョブからの応答がなかったり終了しなかったりした場合に，ジョブを強制的に打ち切るまでの時間です。

運用日

ジョブネットを実行する日です。

エージェントホスト

エージェントホストとは，マネージャーホストから依頼されたジョブを実行するホストです。このホストには，JP1/AJS3 - Agentをインストールします。

なお，JP1/AJS3 - ManagerもJP1/AJS3 - Agentの機能を持っているため，エージェントホストにJP1/AJS3 - Managerをインストールすることもできます。

エージェントホストは，マネージャーホストからジョブの依頼を受け，ジョブを実行します。ジョブの実行が終わると，エージェントホストは，実行ファイルの実行結果（戻り値）を受け取り，ジョブの実行結果をマネージャーホストに転送します。

エクスポート

定義情報管理テンプレートで編集したJP1/AJSの定義情報を，接続先のマネージャーホストに反映することです。定義情報を一括および単独で定義したり，定義情報を削除，変更したりできます。エクスポート操作は，マスターファイルを別名で保存したファイル，またはインポートやエクスポートの実行結果ファイルから実行できます。エクスポート終了後，定義情報管理テンプレートは別名で自動保存され，操作の出力結果が実行結果ファイルとして出力されます。

エラー情報ファイル

定義情報を一括または単独定義する場合に，ajsdefineコマンドの実行でエラーが発生したとき，エラーになったユニット定義パラメーターを格納するファイルです。定義情報にどのようなエラーがあったのかを調査するために使用します。このファイルで表示されたユニット定義パラメーターの定義を見直してください。

（カ行）

確定実行登録

スケジュール定義に基づいてあらかじめ実行日時を算出しておき，その日時に従ってジョブネットを起動して処理を開始する場合の実行登録方法です。

確定スケジュール

確定実行登録時に決められた，絶対日時で確定しているスケジュールのことです。

カスタムジョブ

ある特定の機能を持つジョブを実行するように，あらかじめ定義されたジョブです。ファイル転送やメインフレームへのジョブ依頼など，標準カスタムジョブとして提供しているもののほかに，業務の中でよく使うジョブをカスタムジョブとして登録しておくこともできます。カスタムジョブとして登録する場合，専用のアイコンの形，絵，またはジョブ情報入力のためのダイアログボックスが作成できます。

なお，カスタムジョブを使用する場合は，そのジョブに必要なプログラムをインストールしておく必要があります。

カレンダー情報

業務の運用日と休業日についての情報です。ジョブグループごとに定義できます。この情報によって，ジョブグループ中のジョブネットを実行する日と実行しない日が決定します（ただし，休業日振り替え実行が定義されている場合は，休業日でもジョブネットを実行します）。

また，運用日に合わせて，基準日と月区分，基準時刻の設定もできます。

起算スケジュール

実行開始日時，処理サイクル，および休業日の振り替えに従って決められた次回実行予定日を起点日として扱い，新たに次回実行予定日を算出したい場合に定義するスケジュールのことです。

起算猶予日数

起算後の次回実行予定日が休業日の場合に，実行予定日を探す期間を日数で定義したもののことです。

基準時刻

JP1/AJSを運用するときの，日付の境となる時刻です。

例えば，基準時刻を「8時」と設定すると，7時59分までは前日扱いとなります。

基準日

カレンダー情報で，月の開始日として指定した日のことです。

起動条件

特定の事象を契機としてジョブネットを実行させる場合に，どのような条件が成立したときにジョブネットを実行させるか定義したもののことです。

休業日

ジョブネットを実行しない日です。ただし，休業日振り替え実行が定義されている場合はジョブネットを実行します。

計画実行登録

スケジュール定義に基づいてジョブネットを起動し，処理を開始する場合の実行登録方法です。

後続ジョブ

あるジョブ，またはジョブネットの直後に実行するジョブのことです。

後続ジョブネット

あるジョブ，またはジョブネットの直後に実行するジョブネットのことです。

（サ行）

サスペンド

ルートジョブネット，およびルートジョブネットの下位にあるユニットの実行を抑止することです。

実行登録中のルートジョブネットの下位にある定義を変更するときに，定義処理と実行制御処理のすれ違いなどの誤動作を防止するために，ルートジョブネットをサスペンドする必要があります。ルートジョブネットをサスペンドすることで，実行制御処理と同期を取って定義を変更できます。

しきい値

ジョブの終了状態を判断するための値です。ジョブには，異常終了しきい値と警告終了しきい値を定義できます。

実行結果ファイル

定義情報管理テンプレートからインポート，またはエクスポート操作をすると，定義情報管理テンプレートは別名で自動保存され，操作の出力結果が出力されます。このファイルを実行結果ファイルといいます。実行結果ファイルのファイル名には，実行した操作および実行日時が記録されます。また，実行結果ファイルの中には，操作を実行したときの対象情報（操作対象ホスト名，操作対象サービス名，操作対象ユニット名）が記録されます。実行結果ファイルを利用すると，いつ，どの対象に，どのような操作を実行したのかがわかり，定義情報の変更履歴を管理することができます。

自動保存されるファイルのデフォルトの格納場所，およびファイル名の形式については，「付録A ファイルおよびディレクトリ」を参照してください。

従属ジョブ

判定ジョブの判定結果が真のときに実行するジョブのことです。

従属ジョブネット

判定ジョブの判定結果が真のときに実行するジョブネットのことです。

ジョブ

コマンド，シェルスクリプト，Windows実行ファイルなどの集まりです。

ジョブグループ

複数の業務を分類して管理するためのフォルダです。

ジョブネット

実行順序を関連づけたジョブの集まりです。ジョブネットを実行すると，ジョブネット中のジョブが実行順序に従って自動的に実行されます。

ジョブネットコネクタ

ルートジョブネットの「実行順序制御」を制御するためのユニットです。制御対象のルートジョブネットと接続関係を持ち，その終了や開始を待ち合わせます。

処理サイクル

ジョブネットの実行開始日から，次の実行開始日までの間隔のことです。処理サイクルを定義しておくと，定期的にジョブネットを実行できます。

スケジューラーサービス

ジョブネットを実行するスケジュールを管理し，スケジュールに従って，処理を実行します。スケジューラーサービスは，スケジューラーサービス名と同じ名称のルートジョブグループ配下のユニットを管理します。

スケジューラーサービスは，一つのマネージャーで複数起動できます。スケジューラーサービスを複数起動すると，スケジューラーサービスごとにルートジョブグループを管理できるようになります。例えば，スケジューラーサービスを業務ごとに分けて起動すると，それぞれのスケジューラーサービスが，ほかのスケジューラーサービスの影響を受けることなく，独立して業務（ジョブネットおよびジョブ）を並行実行できます。

スケジュールルール

ジョブネットの実行開始日時や処理サイクルなどの情報です。一つのジョブネットに144個までスケジュールルールを定義できます。

先行ジョブ

あるジョブ，またはジョブネットの直前に実行されるジョブのことです。

先行ジョブネット

あるジョブ，またはジョブネットの直前に実行されるジョブネットのことです。

即時実行登録

実行登録と同時にジョブネットを起動し，処理を開始する場合の実行登録方法です。

（タ行）

定義情報管理テンプレート

JP1/AJSの定義情報を一覧表形式で管理できるExcelのファイルです。オートフィルやオートフィルターなどのExcelの機能を使って，定義情報の入力や編集を効率良くできます。表示項目に従ってJP1/AJSの定義情報を定義することで，ユニットの定義作業を効率的に実施できます。また，このテンプレートにはインポート，エクスポート，エラーチェックなどの機能があり，各機能に対応するボタンをクリックして操作を実施します。

なお，定義情報管理テンプレートは，マスターファイル（複製も含む）と実行結果ファイルを総称しています。

（ナ行）

ネストジョブネット

ジョブネット中に定義したジョブネットです。

（ハ行）

判定ジョブ

指定された条件を判定し，判定結果が真であれば，従属ジョブ（ジョブネット）を実行するジョブです。

判定値

ジョブが正常終了したか異常終了したかを判断するための値です。

プランニンググループ

複数のルートジョブネットを計画的に切り替えて実行するためのユニットです。プランニンググループの直下に異なる定義内容のルートジョブネットを複数作成し，それぞれに異なったスケジュールを定義することで，指定したスケジュールに従って自動的にジョブネットを切り替えて実行できます。

振り替え

スケジュールに従って決められた次回実行予定日が休業日だった場合に，ほかの日にジョブネットを実行させることです。

振り替え猶予日数

振り替え日が休業日の場合に，振り替え日を探す期間を日数で定義したもののことです。

ホストリンクジョブネット

メインフレームのジョブスケジューラーで管理されているジョブネットをJP1/AJSで監視するために，JP1/AJSで定義するジョブネットです。ホストリンクジョブネットは，JP1/AJS2 for Mainframeの「ネットグループ」という管理単位を介して，メインフレームのジョブネットと関連づけられます。

（マ行）

マスターファイル

定義情報などが何も入力されていない定義情報管理テンプレートです。

32ビット版のJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合，マスターファイルのファイル名は，AJS2DAMASTER.XLSです。

64ビット版のJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合，マスターファイルのファイル名は，AJS2DAMASTER.XLSMです。

マスターファイルは，「JP1/AJS3 - Definition Assistantインストール先フォルダ¥bin」フォルダに格納されています。

スタートメニューから，［JP1_Automatic Job Management System 3 - Definition Assistant］−［定義情報のインポート］を選択すると表示されます。

なお，エクスプローラ上でAJS2DAMASTER.XLSまたはAJS2DAMASTER.XLSMをダブルクリックしても，マスターファイルを開くことができます。

マスターファイルからは，インポート操作だけを実行できます。エクスポート操作をしたい場合は，マスターファイルを複製します（別名で保存します）。複製したマスターファイルからは，インポート操作も実行できます。

マスターファイルには，ワークシートやセルに対してさまざまな設定がしてあります。これらの設定を変更してしまうと，各機能が正常に動作しなくなるおそれがあります。そのため，このマスターファイルの設定を変更したり，マスターファイルを更新したりしないでください。

マネージャージョブグループ

JP1/AJS3 - Managerから，別のJP1/AJS3 - Managerの業務を監視するためのジョブグループです。

マネージャージョブネット

JP1/AJS3 - Managerから，別のJP1/AJS3 - Managerの業務を監視するためのジョブネットです。

マネージャーホスト

マネージャーホストは，ジョブネットの定義情報やスケジュール情報をデータベースで管理し，ジョブの実行をエージェントホストに依頼して実行させます。マネージャーホストには，JP1/AJS3 - Managerをインストールします。

マネージャーホストでは，定義されたスケジュール情報を基に，ジョブネットの実行予定が作成されます。実行開始時刻になると，マネージャーホストは，ジョブとして定義された実行ファイルを起動して，ジョブ定義情報をエージェントホストに転送し，エージェントホストでジョブを実行させます。実行が終わると，エージェントホストでのジョブの実行結果を受け取り，データベースに反映します。その反映された情報を基に，後続ジョブを実行したり，次回の実行予定を作成したりします。

（ヤ行）

ユニット

JP1/AJSで自動化する業務を構成する一つ一つの要素（ジョブグループ，ジョブネット，ジョブなど）です。

ユニット定義パラメーターファイル

ユニット定義パラメーターを格納したテキストファイルです。コマンドでユニットを定義する場合の入力情報になります。

予定情報ファイル

予定情報パラメーターを格納したテキストファイルです。コマンドでジョブネットを確定実行登録する場合の入力情報になります。

（ラ行）

リカバリージョブ

先行するジョブ，またはジョブネットが異常終了したときに実行されるジョブです。

リカバリージョブネット

先行するジョブ，またはジョブネットが異常終了したときに実行されるジョブネットです。

索引

記号

_04.bat[1]

数字

32ビット版／64ビット版のJP1/AJS3 - Definition Assistant[1]

32ビット版 JP1/AJS3 for Enterprise Applications[1]

32ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantから64ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantへの移行手順[1]

32ビット版と64ビット版の機能[1]

32ビット版と64ビット版の混在について[1]

64ビット版 JP1/AJS3 for Enterprise Applications[1]

64ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantから32ビット版JP1/AJS3 - Definition Assistantへの移行手順[1]

A

AJS2-SERVICE[1]

ajsdaconvert[1]

ajsdefineコマンドでエラーが発生している[1]

AJS-SET-SERVERHOST[1]

AJS-USERNAME[1]

AUTO-DIALOG-HIDDEN[1]

AUTO-EXPORT[1]

AUTO-IMPORT[1]

B

BACKUP-FOLDER[1]

BATCHEXPORT-USEMEMORY[1]

BUTTON-HIDDEN[1]

C

CACERTIFICATEFILE[1]

［CHECK］ボタン[1]

CHECK-ITEM[1]

COLUMN-HIDDEN[1]

CURSOR-MOVE-MSGCELL[1]

CUSTOM-JOB[1]

D

DIALOG-AJS2-SERVICE-ABLE[1]

DIALOG-AJS-USERNAME-ABLE[1]

DIALOG-MANAGER-CHARCODE-ABLE[1]

DIALOG-MANAGER-HOST-ABLE[1]

DIALOG-UNIT-NAME-ABLE[1]

E

ERROR-CHECK-ITEMS[1]

EXPORT時の処理区分指定部[1]

［EXPORT］ボタン[1]

EXPORT-AJS2-SERVICE[1]

EXPORT-CHECK-ITEMS[1]

EXPORT-MANAGER-HOST[1]

EXPORT-UNIT-NAME[1]

F

FINISHING-REFERENCESTYLE[1]

H

HTTP接続ジョブ定義情報部[1]

I

［IMPORT］ボタン[1]

IMPORT-AJS2-SERVICE[1]

IMPORT-MANAGER-HOST[1]

IMPORT-OPCL-LATEST[1]

IMPORT-PD-SORTUNITINF[1]

IMPORT-TIME-IMPROVE[1]

IMPORT-UNIT-NAME[1]

IMPORT-UNIT-NUM-CHECK[1]

IMPORT-USEMEMORY[1]

J

jajs_log.bat[1]

JP1/AJS3 for Enterprise Applications[1]

JP1/AJS3 - Definition Assistantとは[1]

JP1/AJS3 - Definition Assistantの設定情報のバックアップ[1]

JP1/AJS3 - Definition Assistantの設定情報のリカバリー[1]

JP1/AJS3 - Definition Assistantを使用したシステム構成[1]

JP1/AJS3 - Viewが起動できない場合[1]

JP1/AJS3 - Viewから定義情報管理テンプレートを開く[1]

JP1/AJS3 - Viewからの定義情報管理テンプレート起動[1]

JP1/AJS3 - View起動機能[1]

JP1/AJS3 - View起動機能に関する設定[1]

JP1/AJS3 - View起動のためのセットアップ[1]

JP1/AJS3 - Viewの起動[1]

JP1/AJSのコマンドでエラーが発生している[1]

JP1/Base[1]

JP1/OJE for VOS3[1]

JP1権限レベルの設定[1]

JP1ユーザー[1]

JP1ユーザーに必要な実行権限[1]

JP1ユーザーの登録[1]

K

KAVZで始まるメッセージ[1]

L

LIMIT-ABCODE[1]

LIMIT-COMMENT[1]

LIMIT-SAVEGEN[1]

LIMIT-UNITNAME[1]

LIMIT-WACODE[1]

M

MANAGER-CHARCODE[1]

MANAGER-HOST[1]

MAX-BACKUP-FILENUM[1]

MAX-ERRLOG-FILENUM[1]

MAX-EXPORT-UNIT[1]

MAX-IMPORT-UNIT[1]

P

PREFERIPV6ADDRESSES[1]

R

R/3ジョブ定義情報部[1]

RESTRICT-CHAR-RANGE[1]

RETRYCOUNT[1]

RETRYINTERVAL[1]

S

SCREEN-UPDATE[1]

SELECT-ENVFILE[1]

SELECT-EXECHOST[1]

SELECT-EXECUSER[1]

SELECT-JOBNETCALENDAR[1]

SELECT-JP1GROUP[1]

SELECT-NICE[1]

SELECT-OWNER[1]

SERVERHOST-USE-REVERSELOOKUP[1]

SSLを利用した通信の設定[1]

SSL-ENABLE[1]

T

TMP-ERRLOG-FOLDER[1]

TMP-INPUT-FOLDER[1]

TMP-OUTPUT-FOLDER[1]

TYPE-ACTION-JOB[1]

TYPE-CALENDAR[1]

TYPE-COMMON-ATR[1]

TYPE-COMMON-DEF[1]

TYPE-CONDITION[1]

TYPE-EVENT-JOB[1]

TYPE-FLEXIBLE-JOB[1]

TYPE-HTTP-CONNECTION-JOB[1]

TYPE-JOBGROUP[1]

TYPE-JOBNET[1]

TYPE-JOB-COMMON[1]

TYPE-JUDGMENT-JOB[1]

TYPE-LASTUPDATE[1]

TYPE-MANAGER-UNIT[1]

TYPE-NETCONNECT[1]

TYPE-OTHERS[1]

TYPE-PREWAITCONDITION[1]

TYPE-SCHEDULE[1]

TYPE-STANDARD-JOB[1]

TYPE-TOOL-UNIT[1]

U

USERCHECKLEVEL[1]

USESET-PASSINGINFO[1]

V

［VIEW］ボタン[1]

VIEW-DIALOG-AJS-USERNAME-ABLE[1]

VIEW-LOGINFILE[1]

VOS3ジョブ定義情報部[1]

W

Windowsイベントログを確認する[1]

X

XLSM-MAX-EXPORT-UNIT[1]

XLSM-MAX-IMPORT-UNIT[1]

あ

アイコンの位置の定義方法[1]

アクションジョブ[1]

アクションジョブ定義情報部[1]

アンインストール[1]

い

移行手順と注意事項[1]

一時ファイル[1]

一括定義（操作）[1]

一括定義機能[1]

イベントジョブ[1]

イベントジョブ定義情報部[1]

インストーラーが出力するメッセージ[1]

インストール[1]

インストール時に展開されるファイル・フォルダ[1]

インストールとセットアップの流れ[1]

インポート[1]

インポート（操作）[1]

インポート機能[1]

インポート機能に関する設定[1]

インポートのイメージ[1]

インポート，またはエクスポート実行時に作成されるファイル[1]

う

打ち切り時間[1]

運用日[1]

運用方法の例[1]

え

エージェントホスト[1]

エクスポート[1]

エクスポート（操作）[1]

エクスポートが正常終了しない場合[1]

エクスポート機能[1]

エクスポート機能に関する設定[1]

エクスポートとインポートのイメージ[1]

エクスポート時のエラーチェック[1]

エラー情報ファイル[1]、[2]

エラーチェック機能（R/3ジョブ定義情報部）[1]

エラーチェック機能（ユニット定義情報部）[1]

エラーチェック機能に関する設定[1]

エラーメッセージ情報部[1]

お

オプション[1]

オペレーション内容を確認する[1]

か

開発工数の削減[1]

概要[1]

確定実行登録[1]

確定スケジュール[1]

カスタマイズ機能[1]

カスタムジョブ[1]

カスタムジョブ定義情報部[1]

カスタムジョブ定義情報部の表示機能[1]

画面上のエラー情報を採取する[1]

カレンダー情報[1]

カレンダー定義情報部[1]

環境設定[1]

環境設定パラメーター[1]

管理工数の削減[1]

関連線の定義方法[1]

き

起算スケジュール[1]

起算猶予日数[1]

基準時刻[1]

基準日[1]

期待できる効果[1]

起動条件[1]

起動条件定義情報部[1]

休業日[1]

け

計画実行登録[1]

言語種別に関する設定[1]

こ

後続ジョブ[1]

後続ジョブネット[1]

このマニュアルの参考情報[1]

コマンドの記述形式[1]

コマンドの指定方法[1]

コマンドの文法の説明に使用する記号[1]

コマンドのリモート実行に関する設定[1]

さ

最終更新日時情報部[1]

削除（操作）[1]

削除機能[1]

サスペンド[1]

し

しきい値[1]

システム（マネージャーホスト）上の前提プログラム[1]

システム構成例[1]

実行環境全般に関する設定[1]

実行結果ファイル[1]、[2]

自動インポートの設定[1]

自動エクスポートの設定[1]

従属ジョブ[1]

従属ジョブネット[1]

ジョブ[1]

ジョブ共通属性情報部[1]

ジョブグループ[1]

ジョブグループ定義情報部[1]

ジョブ定義書[1]

ジョブネット[1]

ジョブネットコネクタ[1]

ジョブネットコネクタ定義情報部[1]

ジョブネット定義情報部[1]

処理サイクル[1]

資料採取ツールのセットアップ[1]

資料採取ツールを実行する[1]

資料の採取方法[1]

す

推奨するシステム構成例[1]

スケジューラーサービス[1]

スケジュール定義情報部[1]

スケジュールルール[1]

スケジュールルールの定義方法[1]

せ

制限値[1]

接続先JP1/AJSのサービスの確認[1]

設定するポート番号[1]

先行ジョブ[1]

先行ジョブネット[1]

前提OS[1]

前提条件[1]

前提プログラム[1]

そ

操作ボタンの表示／非表示[1]

即時実行登録[1]

その他の定義情報部[1]

た

対処方法[1]

単独定義（操作）[1]

単独定義機能[1]

つ

ツールユニット定義情報部[1]

て

定義項目の制限値[1]

定義項目の表示／非表示[1]

定義情報一覧[1]

定義情報管理テンプレート[1]、[2]

定義情報管理テンプレートの画面[1]

定義情報管理テンプレートの使用方法[1]

定義情報管理テンプレートの配布[1]

定義情報管理テンプレートファイルの移行[1]

定義情報の定義ミスの削減[1]

定義情報の変更履歴の管理[1]

と

導入後のサーバ移行時の作業[1]

導入後の定義変更時の作業[1]

導入後のユニットの定義作業[1]

導入の効果[1]

特長[1]

トラブルシューティング[1]

トラブル発生時に採取が必要な資料[1]

トラブル発生時の資料の採取方法[1]

トラブルへの対処方法[1]

に

入力候補の制限[1]

入力制限に関する設定[1]

入力・表示用フィールド[1]

認証サーバでの設定[1]

ね

ネストジョブネット[1]

は

バックアップとリカバリー[1]

判定ジョブ[1]

判定ジョブ定義情報部[1]

判定値[1]

ひ

引数[1]

一つの定義情報管理テンプレートで運用する方法[1]

表示カスタマイズに関する設定[1]

標準ジョブ定義情報部[1]

ふ

ファイルおよびディレクトリ[1]

ファンクションキー[1]

複数の定義情報管理テンプレートで運用する方法[1]

プランニンググループ[1]

振り替え[1]

振り替え猶予日数[1]

フレキシブルジョブ定義情報部[1]

プロセスの状態を確認する[1]

へ

変更（操作）[1]

変更機能[1]

ほ

ホストリンクジョブネット[1]

ま

マクロの有効化（セキュリティレベルの確認）[1]

マスターファイル[1]

待ち合わせ条件定義情報部[1]

マネージャージョブグループ[1]

マネージャージョブネット[1]

マネージャーホスト[1]

マネージャーユニット定義情報部[1]

み

未対応定義項目の保存機能[1]

見積もり[1]

め

メッセージ一覧[1]

メッセージの記載形式[1]

メッセージの形式[1]

メッセージの出力形式[1]

メッセージの出力先[1]

ゆ

ユーザー情報の設定[1]

ユーザー認証機能[1]

ユーザーマッピング[1]

ユニット[1]

ユニット共通属性情報部[1]

ユニット共通定義情報部[1]

ユニット定義情報部[1]

ユニット定義パラメーターファイル[1]

よ

用語解説[1]

予定情報ファイル[1]

り

リカバリージョブ[1]

リカバリージョブネット[1]

ろ

ログイン情報ファイル[1]