JP1 Version 13　JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング

3021-3-L47

前書き

対象製品

適用OSのバージョン，JP1/Automatic Job Management System 3が前提とするサービスパックやパッチなどの詳細については，リリースノートで確認してください。

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager（適用OS：Windows）

P-2A12-3KDL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 13-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A12-4KDL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 13-00（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016）

P-CC2912-39DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 13-00（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016）

P-CC8412-39DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 13-00（適用OS：Linux 7，Linux 8，Linux 9，Oracle Linux 7，Oracle Linux 8，Oracle Linux 9，SUSE Linux 12，SUSE Linux 15）

P-CC2A12-3NDL JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager 13-00（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016）

P-CC2A2C-6LDL JP1/Base 13-00（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016）

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager（適用OS：Linux）

P-8412-3KDL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 13-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC8412-4KDL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 13-00（適用OS：Linux 7，Linux 8，Linux 9，Oracle Linux 7，Oracle Linux 8，Oracle Linux 9，SUSE Linux 12，SUSE Linux 15）

P-CC2912-39DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 13-00（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016）

P-CC8412-39DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 13-00（適用OS：Linux 7，Linux 8，Linux 9，Oracle Linux 7，Oracle Linux 8，Oracle Linux 9，SUSE Linux 12，SUSE Linux 15）

P-CC8412-3NDL JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager 13-00（適用OS：Linux 7，Linux 8，Linux 9，Oracle Linux 7，Oracle Linux 8，Oracle Linux 9，SUSE Linux 12，SUSE Linux 15）

P-CC842C-6LDL JP1/Base 13-00（適用OS：Linux 7，Linux 8，Linux 9，Oracle Linux 7，Oracle Linux 8，Oracle Linux 9，SUSE Linux 12，SUSE Linux 15）

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent（適用OS：Windows）

P-2A12-33DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 13-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A12-43DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 13-00（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016）

P-CC2A2C-6LDL JP1/Base 13-00（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016）

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent（適用OS：AIX）

P-1M12-33DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 13-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC1M12-43DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 13-00（適用OS：AIX）

P-CC1M2C-6LDL JP1/Base 13-00（適用OS：AIX）

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent（適用OS：Linux）

P-8412-33DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 13-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC8412-43DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 13-00（適用OS：Linux 7，Linux 8，Linux 9，Oracle Linux 7，Oracle Linux 8，Oracle Linux 9，SUSE Linux 12，SUSE Linux 15）

P-CC842C-6LDL JP1/Base 13-00（適用OS：Linux 7，Linux 8，Linux 9，Oracle Linux 7，Oracle Linux 8，Oracle Linux 9，SUSE Linux 12，SUSE Linux 15）

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent Minimal Edition（適用OS：Windows）

P-2A12-38DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent Minimal Edition 13-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A12-48DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent Minimal Edition 13-00（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016）

P-CC2A2C-6LDL JP1/Base 13-00（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016）

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent Minimal Edition（適用OS：Linux）

P-8412-38DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent Minimal Edition 13-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC8412-48DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent Minimal Edition 13-00（適用OS：Linux 7，Linux 8，Linux 9，Oracle Linux 7，Oracle Linux 8，Oracle Linux 9，SUSE Linux 12，SUSE Linux 15）

P-CC842C-6LDL JP1/Base 13-00（適用OS：Linux 7，Linux 8，Linux 9，Oracle Linux 7，Oracle Linux 8，Oracle Linux 9，SUSE Linux 12，SUSE Linux 15）

●JP1/Automatic Job Management System 3 - View（適用OS：Windows）

P-2A12-34DL JP1/Automatic Job Management System 3 - View 13-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A12-44DL JP1/Automatic Job Management System 3 - View 13-00（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows 11，Windows 10）

P-CC2A12-3MDL JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option 13-00（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows 11，Windows 10）

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，Cosminexus，Groupmax，HiRDB，JP1，uCosminexusは，株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Active Directoryは，マイクロソフト企業グループの商標です。

AIXは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

Amazon Web Services，AWS，Powered by AWS ロゴは，Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

Azureは，マイクロソフト企業グループの商標です。

Excelは，マイクロソフト企業グループの商標です。

IBMは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

Internet Explorerは，マイクロソフト企業グループの商標です。

Itaniumは，Intel Corporationまたはその子会社の商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoftは，マイクロソフト企業グループの商標です。

MQSeriesは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

MVSは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

OracleおよびJavaは，オラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Outlookは，マイクロソフト企業グループの商標です。

Pentiumは，Intel Corporationまたはその子会社の商標です。

Red Hat, and Red Hat Enterprise Linux are registered trademarks of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.

本書に記載されるSAP及びその他の SAP の製品やサービス、並びにそれらの個々のロゴは、ドイツ及びその他の国におけるSAP SE（又はSAPの関連会社）の商標若しくは登録商標です。

SQL Serverは，マイクロソフト企業グループの商標です。

UNIXは，The Open Groupの登録商標です。

Windowsは，マイクロソフト企業グループの商標です。

Windows Serverは，マイクロソフト企業グループの商標です。

すべてのSPARC商標は，米国SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標がついた製品は，米国Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).

Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England.

The original software is available from ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/

1. This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

2. This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

3. This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

4. 本製品にはOpenSSL ToolkitソフトウェアをOpenSSL LicenseおよびOriginal SSLeay Licenseに従い使用しています。OpenSSL LicenseおよびOriginal SSLeay Licenseは以下のとおりです。

LICENSE ISSUES

==============

The OpenSSL toolkit stays under a double license, i.e. both the conditions of

the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.

See below for the actual license texts.

OpenSSL License

---------------

/* ====================================================================

* Copyright (c) 1998-2019 The OpenSSL Project. All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

*

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in

* the documentation and/or other materials provided with the

* distribution.

*

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this

* software must display the following acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

*

* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to

* endorse or promote products derived from this software without

* prior written permission. For written permission, please contact

* openssl-core@openssl.org.

*

* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"

* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written

* permission of the OpenSSL Project.

*

* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following

* acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY

* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR

* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;

* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,

* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED

* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

* ====================================================================

*

* This product includes cryptographic software written by Eric Young

* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim

* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

*/

Original SSLeay License

---------------

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

* All rights reserved.

*

* This package is an SSL implementation written

* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

*

* This library is free for commercial and non-commercial use as long as

* the following conditions are aheared to. The following conditions

* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation

* included with this distribution is covered by the same copyright terms

* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in

* the code are not to be removed.

* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution

* as the author of the parts of the library used.

* This can be in the form of a textual message at program startup or

* in documentation (online or textual) provided with the package.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

* documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software

* must display the following acknowledgement:

* "This product includes cryptographic software written by

* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

* The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library

* being used are not cryptographic related :-).

* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from

* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND

* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

* SUCH DAMAGE.

*

* The licence and distribution terms for any publically available version or

* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be

* copied and put under another distribution licence

* [including the GNU Public Licence.]

*/

This product includes software developed by the Java Apache Project for use in the Apache JServ servlet engine project (http://java.apache.org/).

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

This product includes software developed by Daisuke Okajima and Kohsuke Kawaguchi (http://relaxngcc.sf.net/).

This product includes software developed by Andy Clark.

Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

製品名

Excel

Microsoft(R) Excel

Microsoft(R) Office Excel

Exchange Server

Microsoft(R) Exchange 2000 Enterprise Server

Microsoft(R) Exchange 2000 Server

Microsoft(R) Exchange Server

Internet Explorer

Windows(R) Internet Explorer(R)

Microsoft Edge

Microsoft(R) Edge

Microsoft SQL Server

Microsoft(R) SQL Server

Microsoft(R) SQL Server Enterprise Edition

MSMQ

Microsoft(R) Message Queue Server

Outlook

Outlook 2016

Microsoft(R) Office Outlook(R) 2016

Outlook 2019

Microsoft(R) Office Outlook(R) 2019

Outlook 2021

Microsoft(R) Office Outlook(R) 2021

Outlook Express

Microsoft(R) Outlook(R) Express

Windows 10

Windows(R) 10 Enterprise

Windows(R) 10 Pro

Windows(R) 10 Home

Windows 11

Windows(R) 11 Enterprise

Windows(R) 11 Pro

Windows(R) 11 Home

Windows Server 2016

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard

Windows Server 2019

Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Standard

Windows Server 2022

Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Standard

Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows 11，およびWindows 10を総称してWindowsと表記することがあります。

発行

2023年6月 3021-3-L47

著作権

Copyright (C) 2023, Hitachi, Ltd.

Copyright (C) 2023, Hitachi Solutions, Ltd.

奥付

マニュアル発行元

株式会社 日立製作所

〒100‒8280　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

変更内容

変更内容については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド」の変更内容を参照してください。

はじめに

このマニュアルは，JP1/Automatic Job Management System 3（以降，JP1/AJS3と省略します）のトラブルシューティングについて説明したものです。

なお，このマニュアルをお読みになる際の前提情報については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド」のはじめにの説明を参照してください。

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章から構成されています。

なお，このマニュアルは各OS（Operating System）に共通のマニュアルです。OSごとに差異がある場合は，本文中でそのつど内容を書き分けています。

第1章 トラブルへの対処手順と必要な資料

JP1/AJS3の運用中にトラブルが発生した場合の対処方法などを説明しています。

第2章 トラブルへの対処方法

JP1/AJS3を使用しているときに発生したトラブルの対処方法を説明しています。

1　トラブルへの対処手順と必要な資料

この章では，JP1/AJS3の運用中にトラブルが発生した場合の対処方法などを説明します。

1.1　対処の手順

JP1/AJS3でトラブルが起きた場合の対処の手順を次に示します。

現象の確認

トラブルが発生したときの現象を確認してください。メッセージが出力されている場合は，メッセージの内容を確認してください。各メッセージの要因と対処方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ」を参照してください。また，JP1/AJS3が出力するログ情報については，「1.2 ログの種類とログ情報の格納先」を参照してください。

資料の採取

トラブルの要因を調べるために資料の採取が必要です。「1.3 トラブル発生時に採取が必要な資料」および「1.4 資料の採取方法」を参照して，必要な資料を採取してください。

問題の調査

採取した資料を基に問題の要因を調査し，問題が発生している部分，または問題の範囲を切り分けてください。

1.2　ログの種類とログ情報の格納先

JP1/AJS3を運用しているときに出力されるログ情報は4種類あります。

システム障害通知ログ

スケジューラーログ

実行結果ログ

トレースログ

4種類のログ情報の格納先を次の図に示します。

図1‒1　ログ情報の格納先

1.2.1　システム障害通知ログ

システム障害通知ログとは，システム側のトラブルを通知する，システム管理者向けのログ情報のことです。

このログ情報は，共通メッセージログおよび統合トレースログに出力されます。

(1)　共通メッセージログ

共通メッセージログは，Windowsイベントログまたはsyslogに出力されます。

(2)　統合トレースログ

統合トレースログとは，各プログラムが出力するトレース情報を，統合トレース機能（HNTRLib2）を通じて，一つの出力先ファイルにまとめて採取するログ情報のことです。共通メッセージログより詳しい内容のメッセージが出力されます。

統合トレースログは，統合トレースログファイルに出力されます。

統合トレースログの採取方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

統合トレースログのデフォルトの出力先は次のとおりです。

Windowsの場合

システムドライブ¥Program Files (x86)※1,※2¥HITACHI¥HNTRLib2¥spool¥hntr2{1|2|3|4}.log

UNIXの場合

/var/opt/hitachi/HNTRLib2/spool/hntr2{1|2|3|4}.log

注※1

32ビット版のWindowsの場合は，「Program Files (x86)」を「Program Files」と読み替えてください。

注※2

JP1/AJS3 - Web Consoleの場合は，「Program Files (x86)」を「Program Files」と読み替えてください。

統合トレースログに出力するシステム障害通知ログの種類を指定することもできます。出力するログの種類は，jajs_configコマンドで環境設定パラメーターHNTRLOGLEVELを設定してください。

統合トレースログファイルは，任意のテキストエディターで参照できます。統合トレースログファイルの出力例を次に示します。

図1‒2　統合トレースログファイルの出力例

統合トレースログファイルに出力されるヘッダー情報と出力項目の説明を次に示します。

表1‒1　統合トレースログファイルのヘッダー情報

ヘッダー情報

説明

OS情報

統合トレース機能が起動しているOSの情報が出力されます。

ホスト名

統合トレース機能が起動しているホスト名が出力されます。

タイムゾーン

Windowsの場合

OSのタイムゾーンが出力されます。

UNIXの場合

統合トレースログの環境変数TZが出力されます。

環境変数TZが設定されていない場合は，Unknownと出力されます。

統合トレース機能起動時刻

統合トレース機能を起動した時刻が出力されます。

表1‒2　統合トレースログファイルの出力項目

出力項目

説明

番号（4けた）

トレースレコードの通し番号。

番号はログを出力したプロセスごとに採番されます。

日付（10バイト）

トレースの取得日付：yyyy/mm/dd（年/月/日）。

時刻（12バイト）

トレースの取得時刻（ローカル時刻）：hh:mm:ss.sss（時:分:秒.ミリ秒）。

AP名

（16バイト以内）

アプリケーションを識別するための名称（アプリケーション識別名）。

JP1/AJS3で出力される主なAP名は次のとおりです。

JP1/AJS3サービス：JAJS_SPMD

スケジューラーのプロセス：ajsmasterd

フロー制御プロセス：ajsflowd（Windowsはajsflowd.exe）

ジョブサブミットプロセス：ajssubd（Windowsはajssubd.exe）

ジョブ完了待ちプロセス：ajssubwd（Windowsはajssubwd.exe）

ジョブ実行制御状態通知プロセス：jpqnfyfd（Windowsはjpqnfyfd.exe）

スケジュール制御プロセス：ajsschd

イベント・アクション制御マネージャープロセス：jpomanager

イベント・アクション制御エージェントプロセス：jpoagent

実行間隔制御用プロセス：jpocwttmMain

イベント（JP1イベントやログトラップなど）の監視用プロセスjpoeventwatch

イベント・アクション制御サブマネージャープロセス：jpomgrsub

イベント・アクション制御サブエージェントプロセス：jpoagtsub

ジョブ実行制御のプロセス：jpqmon

ジョブ実行制御のマネージャープロセス：jpqman

ジョブ実行制御のエージェントプロセス：jpqagt

ネットワーク制御プロセス：ajsinetd

JP1/AJS3 - Viewで接続されたときに開始するプロセス：ajsmonsvr

JP1/AJS3 - Queueless Agentサービス（キューレスエージェントプロセス）：ajsqlagtd

JP1/AJS3 - Queueless File Transferサービス（キューレスファイル転送プロセス）：ajsqlftpd

JP1/AJS3 Check Managerサービス：ajschkmand（Windowsはajschkmand.exe）

JP1/AJS3 Check Agentサービス：ajschkagtd

その他のプロセスおよびコマンド：プロセス名およびコマンド名

pid

プロセスID。OSが付けるプロセスID。

16進数で出力されます。

tid

スレッドID。スレッドを識別するためのID。

16進数で出力されます。

メッセージID

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ　1.2.1 メッセージの出力形式」で説明したメッセージID。この製品で使用するメッセージID。

メッセージテキスト

統合トレースログに出力されるメッセージのテキスト。この製品から出力されるメッセージテキスト。

重要

統合トレースログに出力されるログの時刻は，出力したプロセスのタイムゾーンでフォーマットされます。そのため，環境変数TZを変更したユーザーなどがサービスを起動したり，コマンドを実行したりすると，OSに設定されているタイムゾーンと異なる時刻が出力されることがあります。

1.2.2　スケジューラーログ

スケジューラーログとは，JP1/AJS3のスケジューラーサービスが出力する，運用管理者向けのログ情報のことです。ジョブネットやジョブの実行開始・実行終了および操作に関する情報が出力されます。

JP1/AJS3のスケジューラーログのログ情報は，JP1/AJS3 - Managerホストでスケジューラーサービス単位またはホスト単位で出力されます。スケジューラーサービス単位で出力するか，ホスト単位で出力するかは，環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTDESTで指定できます。デフォルトでは，スケジューラーサービス単位で出力されます。

スケジューラーサービス単位で出力する場合

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTDESTで「schedule」を指定している場合は，スケジューラーサービス単位でスケジューラーログが出力されます。ログの出力先は，環境設定パラメーターAJSLOGFILE1，または環境設定パラメーターAJSLOGFILE2に指定したファイルです。デフォルトは，次のとおりです。

Windowsで，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

「%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥ajs-log1.log」または

「%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥ajs-log2.log」

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

・「システムドライブ¥Windows」配下

・「システムドライブ¥Program Files」配下

・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下

Windowsで，インストール先フォルダが上記以外の場合

「JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥ajs-log1.log」または

「JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥ajs-log2.log」

UNIXの場合

「/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/ajs-log1.log」または

「/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/ajs-log2.log」

ホスト単位で出力する場合

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTDESTで「host」を指定している場合は，ホスト単位でスケジューラーログが出力されます。この場合，異なるスケジューラーサービスのスケジューラーログが一つのファイルに出力されます。ログの出力先は，環境設定パラメーターHOSTLOGFILE1，または環境設定パラメーターHOSTLOGFILE2に指定したファイルです。デフォルトは，次のとおりです。

Windowsで，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

「%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥log¥ajs-host-log1.log」または「%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥log¥ajs-host-log2.log」

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

・「システムドライブ¥Windows」配下

・「システムドライブ¥Program Files」配下

・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下

Windowsで，インストール先フォルダが上記以外の場合

「JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥ajs-host-log1.log」または

「JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥ajs-host-log2.log」

UNIXの場合

「/var/opt/jp1ajs2/log/ajs-host-log1.log」または「/var/opt/jp1ajs2/log/ajs-host-log2.log」

スケジューラーログの出力形式

スケジューラーログの出力形式を次に示します。

ログ種別△日付△時刻△付加情報

（凡例）

△：1バイトの空白文字

スケジューラーログの詳細については，「付録C.1 スケジューラーサービスが出力するログ」を参照してください。

1.2.3　実行結果ログ

実行結果ログとは，エージェントホストでジョブやイベントジョブの実行情報を確認できるログ情報のことです。実行結果ログを使用すると，通信障害などでマネージャーホスト側からエージェントホストでのジョブやイベントジョブの実行状態がわからなくなった場合に，エージェントホスト側でジョブやイベントジョブの実行状態が確認できます。

実行結果ログには，次の2種類があります。

ジョブ実行結果ログファイル

イベントジョブ実行結果ログファイル

(1)　ジョブ実行結果ログファイル

ジョブ実行結果ログファイルは，エージェントホストでジョブの実行状態を確認できるログ情報です。ジョブ実行結果ログファイルは，環境設定パラメーターJOBEXECRESULTLOGで「1」または「2」が設定されている場合に出力されます。

(a)　ジョブ実行結果ログファイルの出力先

ジョブ実行結果ファイルの出力先は，環境設定パラメーターJOBEXECRESULTLOGPATHに指定したディレクトリに出力されます。デフォルトは，次のとおりです。

Windowsで，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

物理ホストのとき

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥log¥jobexecresult

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

「システムドライブ¥Windows」配下

「システムドライブ¥Program Files」配下

「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下

論理ホストのとき

共有フォルダ¥jp1ajs2¥log¥jobexecresult

Windowsで，インストール先フォルダが上記以外の場合

物理ホストのとき

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥jobexecresult

論理ホストのとき

共有フォルダ¥jp1ajs2¥log¥jobexecresult

UNIX/Linuxの場合

物理ホストのとき

/var/opt/jp1ajs2/log/jobexecresult

論理ホストのとき

共有ディレクトリ/jp1ajs2/log/jobexecresult

(b)　ジョブ実行結果ログファイルの出力形式

ジョブ実行結果ログファイルは，任意のテキストエディターで参照できます。ジョブ実行結果ログファイルの出力例を次に示します。

図1‒3　ジョブ実行結果ログファイルの出力例

ジョブ実行結果ログファイルに出力されるヘッダー情報と出力項目の説明を次に示します。

表1‒3　ジョブ実行結果ログファイルのヘッダー情報

ヘッダー情報

説明

OS情報

ログ出力機能が起動しているOSの情報が出力されます。

ホスト名

ログ出力機能が起動しているホスト名が出力されます。

タイムゾーン

OSのタイムゾーンが出力されます。

ログ出力機能の起動時刻

ログ出力機能を起動した時刻が出力されます。

表1‒4　ジョブ実行結果ログファイルの出力項目

出力項目

説明

番号（4けた）

メッセージレコードの通し番号。

日付（10バイト）

メッセージの取得日付：yyyy/mm/dd（年/月/日）。

時刻（12バイト）

メッセージの出力時刻（ローカル時刻）：hh:mm:ss.SSS（時:分:秒.ミリ秒）。

AP名（16バイト以内）

メッセージを出力するプロセス名。

出力されるAP名は次のとおりです。

jpqagt

jpqagtchild

プロセスID

プロセスID。

16進数で出力されます。

スレッドID

スレッドID。

16進数で出力されます。

メッセージID

メッセージID。

ジョブ実行結果ログファイルに出力されるメッセージは次のとおりです。

KAVU3613-I：ジョブの受け付け完了メッセージ

KAVU3614-I：ジョブの開始メッセージ（Windowsの場合）

KAVU3615-I：ジョブの開始メッセージ（UNIXの場合）

KAVU3616-I：ジョブの終了メッセージ

メッセージテキスト

ジョブ実行結果ログファイルに出力されるメッセージテキスト。

メッセージIDごとのメッセージテキストについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ　5.1 KAVUで始まるメッセージの一覧」を参照してください。

(2)　イベントジョブ実行結果ログファイル

イベントジョブ実行結果ログファイルは，エージェントホストでイベントジョブの実行状態を確認できるログ情報です。イベントジョブ実行結果ログファイルは，環境設定パラメーターEVJOBEXECRESULTLOGで「1」または「2」が設定されている場合に出力されます。

(a)　イベントジョブ実行結果ログファイルの出力先

イベントジョブ実行結果ファイルの出力先は，環境設定パラメーターEVJOBEXECRESULTLOGPATHに指定したディレクトリに出力されます。デフォルトは，次のとおりです。

Windowsで，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

物理ホストのとき

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥log¥evjobexecresult

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

「システムドライブ¥Windows」配下

「システムドライブ¥Program Files」配下

「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下

論理ホストのとき

共有フォルダ¥jp1ajs2¥log¥evjobexecresult

Windowsで，インストール先フォルダが上記以外の場合

物理ホストのとき

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥evjobexecresult

論理ホストのとき

共有フォルダ¥jp1ajs2¥log¥evjobexecresult

UNIX/Linuxの場合

物理ホストのとき

/var/opt/jp1ajs2/log/evjobexecresult

論理ホストのとき

共有ディレクトリ/jp1ajs2/log/evjobexecresult

(b)　イベントジョブ実行結果ログファイルの出力形式

イベントジョブ実行結果ログファイルは，任意のテキストエディターで参照できます。イベントジョブ実行結果ログファイルの出力例を次に示します。

図1‒4　イベントジョブ実行結果ログファイルの出力例

イベントジョブ実行結果ログファイルに出力されるヘッダー情報と出力項目の説明を次に示します。

表1‒5　イベントジョブ実行結果ログファイルのヘッダー情報

ヘッダー情報

説明

OS情報

ログ出力機能が起動しているOSの情報が出力されます。

ホスト名

ログ出力機能が起動しているホスト名が出力されます。

タイムゾーン

OSのタイムゾーンが出力されます。

ログ出力機能の起動時刻

ログ出力機能を起動した時刻が出力されます。

表1‒6　イベントジョブ実行結果ログファイルの出力項目

出力項目

説明

番号（4けた）

メッセージレコードの通し番号。

日付（10バイト）

メッセージの取得日付：yyyy/mm/dd（年/月/日）。

時刻（12バイト）

メッセージの出力時刻（ローカル時刻）：hh:mm:ss.SSS（時:分:秒.ミリ秒）。

AP名（16バイト以内）

メッセージを出力するプロセス名。

出力されるAP名は次のとおりです。

jpoagent

jpoagtsub

プロセスID

プロセスID。

16進数で出力されます。

スレッドID

スレッドID。

16進数で出力されます。

メッセージID

メッセージID。

イベントジョブ実行結果ログファイルに出力されるメッセージは次のとおりです。

KAVT0966-I：イベント監視開始メッセージ

KAVT0967-I：イベント検知メッセージ

KAVT0968-I：イベント監視終了メッセージ

メッセージテキスト

イベントジョブ実行結果ログファイルに出力されるメッセージテキスト。

メッセージIDごとのメッセージテキストについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ　4.1 KAVTで始まるメッセージの一覧」を参照してください。

1.2.4　トレースログ

トレースログとは，トラブルが発生した場合に，トラブル発生の経緯を調査したり，各処理の処理時間を測定したりするために採取するログ情報のことです。

JP1/AJS3のトレースログのログ情報は，複数のトレースログファイルに出力されます。各トレースログファイルについては，内部形式は公開していません。また，バイナリファイルについては，テキストエディターなどを使ってファイルの内容を参照することはできません。

(1)　スケジューラー

スケジューラートレースログには，次の2種類があります。

共通のスケジューラートレースログファイル

物理ホストおよびすべての論理ホストのスケジューラートレース情報が，一つのトレースログファイルに出力されます。

JP1/AJS3 - Managerホストで一つのファイルをラップアラウンドして使用します。ファイルサイズのデフォルトは102,400キロバイトで，出力形式はバイナリー形式です。

スケジューラーサービス単位のスケジューラートレースログファイル

各スケジューラーサービスのスケジューラートレース情報が，スケジューラーサービス単位で出力されます。

スケジューラーサービスごとに一つのファイルをラップアラウンドして使用します。ファイルサイズのデフォルトは102,400キロバイトで，出力形式はバイナリー形式です。

スケジューラーサービス単位でトレースログを出力する設定方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.1.5 スケジューラートレースログをスケジューラーサービス単位で出力する設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.1.5 スケジューラートレースログをスケジューラーサービス単位で出力する設定」（UNIXの場合）を参照してください。

なお，トレースログのファイルサイズは，ajstrsetszコマンドで変更できます。ajstrsetszコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajstrsetsz」を参照してください。

(2)　ジョブ実行

ジョブ実行制御のトレースログは，JP1/AJS3 - ManagerホストやJP1/AJS3 - Agentホストで機能ごとに複数のファイルに分かれます。各ファイルの名称については，「1.2.5 ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

(3)　イベント・アクション

イベント・アクション制御のトレースログは，JP1/AJS3 - ManagerホストやJP1/AJS3 - Agentホストで機能ごとに複数のファイルに分かれます。各ファイルの名称については，「1.2.5 ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

(4)　キューレスジョブ

JP1/AJS3 - ManagerホストとJP1/AJS3 - Agentホストでそれぞれ一つのファイルをラップアラウンドして使用します。ファイルサイズのデフォルトは15,360キロバイトで，出力形式はバイナリー形式です。また，ajsqltrsetszコマンドでトレースログファイルサイズを変更することができます。ajsqltrsetszコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqltrsetsz」を参照してください。

(5)　その他

定義内容の事前チェック機能のトレースログファイルは，JP1/AJS3 Check Manager機能またはJP1/AJS3 Check Agent機能で一つのファイルをラップアラウンドして使用します。ファイルサイズのデフォルトは3,072キロバイトで，出力形式はバイナリー形式です。また，ajschktrsetszコマンドでトレースログファイルサイズを変更することができます。ajschktrsetszコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajschktrsetsz」を参照してください。

システム管理のトレースログファイルは，JP1/AJS3 - ManagerホストやJP1/AJS3 - Agentホストで機能ごとに複数のファイルに分かれます。各ファイルの名称については，「1.2.5 ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。各ファイルサイズのデフォルトは384キロバイトです。

1.2.5　ログファイルおよびディレクトリ一覧

(1)　Windowsの場合

Windows版JP1/AJS3のスケジューラーログおよび各機能のトレースログについて，ログファイル名およびフォルダ名を表1-8〜表1-11に示します。

「ログの種類」には，JP1/AJS3が出力するログの種類を記載しています。

「ログファイル名・フォルダ名」には，次に示すインストール先フォルダを記載しています。

Mgr_Path

インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ※1配下の場合：

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2

インストール先フォルダが上記以外の場合：

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ

インストール先フォルダのデフォルトは，「システムドライブ¥Program Files (x86)¥HITACHI¥jp1ajs2」です。

Agt_Path

インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ※1配下の場合：

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2

インストール先フォルダが上記以外の場合：

JP1/AJS3 - Agentのインストール先フォルダ

インストール先フォルダのデフォルトは，「システムドライブ¥Program Files (x86)¥HITACHI¥jp1ajs2」です。

View_Path

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V

Web_Path

インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ※1配下の場合：

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥jp1ajs3web

インストール先フォルダが上記以外の場合：

JP1/AJS3 - Web Consoleのインストール先フォルダ

インストール先フォルダのデフォルトは，「システムドライブ¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS3WEB」です。

注※1

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

「システムドライブ¥Windows」配下

「システムドライブ¥Program Files」配下

「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下

注※2

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

クラスタ運用時のログ出力先フォルダは，特に注釈がない場合には，次の表に示すフォルダに置き換えてください。

表1‒7　クラスタ運用時のログ出力先フォルダ

表1-8〜表1-11での表記

クラスタ運用時のログ出力先フォルダ

Mgr_Path

共有ディスク名¥jp1ajs2

Agt_Path

共有ディスク名¥jp1ajs2

Web_Path

共有ディスク名¥jp1ajs3web

「デフォルトのディスク占有量」には，環境設定がデフォルトの状態で運用した場合のディスク占有量を記載しています。ログファイルが複数ある場合は，その合計を記載しています。ログファイル容量を変更していない場合は，表で示す容量がログファイル容量です。

「最大ディスク占有量」には，定義を変更した場合も含めて，ログファイルの最大占有量を記載しています。ログファイルが複数ある場合は，その合計を記載しています。定義によって変化する値については最大の値を記載しています。

「ファイルの切り替え時期」には，JP1/AJS3が出力先のログファイルを切り替えるタイミングを記載しています。値が示されていて，複数あるログファイルの場合，最大ディスク占有量に達したときには，更新日時の古いファイルから上書きします。

「設定変更の詳細」には，ログファイルの設定変更の可否や変更方法の詳細について，「1.2.6 ログファイル設定変更の可否」の参照個所を記載しています。設定変更ができないログファイルは「×」を記載しています。

表1‒8　JP1/AJS3 - Managerのログファイルおよびフォルダ一覧（Windowsの場合）

ログの種類

ログファイル名・フォルダ名

出力される情報の内容

デフォルトのディスク占有量※1

最大ディスク占有量※1

ファイルの切り替え時期※2

設定変更の詳細

システム管理ログ

Mgr_Path¥log¥JAJS_SPMD{1|2|3}.log

JP1/AJS3サービスの起動・停止・状態確認時のトレースログ※3

384

33,554,432（32ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ（128）

1.2.6(1)

Mgr_Path¥log¥JAJS_SPMD_COMMAND{1|2|3}.log

384

33,554,432（32ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ（128）

Mgr_Path¥log¥JAJS_SERVICE{1|2|3}.log

384

33,554,432（32ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ（128）

Mgr_Path¥log¥JAJS_DBMD_[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3}.log

384

33,554,432（32ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ（128）

Mgr_Path¥log¥JAJS_HSTD{1|2|3}.log

384

33,554,432（32ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ（128）

Mgr_Path¥log¥JAJS_AGTD{1|2|3}.log

384

33,554,432（32ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ（128）

Mgr_Path¥log¥JAJS_SCHD_[スケジューラーサービス名]{1|2|3}.log

384

33,554,432（32ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ（128）

ライセンス管理ログ

Mgr_Path¥log¥hliclibtrc{1|2|3|4|5}.log

ライセンス管理用のログファイル※3

5,120

5,120

1,024

×

Mgr_Path¥log¥hlicliberr{1|2|3|4|5}.log

5,120

5,120

1,024

Mgr_Path¥log¥hliclibmgrtrc{1|2|3|4|5}.log

5,120

5,120

1,024

Mgr_Path¥log¥hliclibmgrerr{1|2|3|4|5}.log

5,120

5,120

1,024

Mgr_Path¥log¥hliclibtrc.conf

ライセンス管理用のログファイルの管理ファイル※3

256バイト

256バイト

ラップアラウンド

Mgr_Path¥log¥hlicliberr.conf

256バイト

256バイト

ラップアラウンド

Mgr_Path¥log¥hliclibmgrtrc.conf

256バイト

256バイト

ラップアラウンド

Mgr_Path¥log¥hliclibmgrerr.conf

256バイト

256バイト

ラップアラウンド

スケジューラーログ

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥ajs-log{1|2}.log

ジョブネット・ジョブ・スケジューラーサービスに関する稼働情報（スケジューラーサービス単位で出力した場合）

81,920

4,000,000

環境設定のスケジューラーログファイルのサイズ

（40,960）

1.2.6(2)

Mgr_Path¥log¥ajs-host-log{1|2}.log

ジョブネット・ジョブ・スケジューラーサービスに関する稼働情報（ホスト単位で出力した場合）

20,480

4,000,000

環境設定のホスト単位のスケジューラーログファイルのサイズ

（10,240）

1.2.6(2)

ajsinetd内部ログ

Mgr_Path¥log¥ajsinetd{1|2}.log

ネットワーク制御プロセスの内部ログ※3

256

4,000,000

ajsinetd内部ログサイズ

（128）

1.2.6(2)

ajscdinetd内部ログ

Mgr_Path¥log¥ajscdinetd{1|2}.log

JP1/AJS3 - Web Consoleのネットワーク制御プロセスの内部ログ※3

256

4,000,000

ajscdinetd内部ログサイズ

（128）

1.2.6(2)

ajsmonsvr内部ログ

Mgr_Path¥log¥ajscdmonsvr_スケジューラーサービス名_{1|2}.log

JP1/AJS3 - Web Consoleが接続するajsmonsvrプロセスの内部ログ※3

8,192

32,768

ajsmonsvr内部ログのサイズ（4,096）

1.2.6(2)

共通のスケジューラートレースログ※4

Mgr_Path¥log¥tracelog

スケジューラーサービス・ジョブネットに対する操作情報・トレースログ※3,※5

102,400

2,097,151

ラップアラウンド

1.2.6(2)

スケジューラーサービス単位のスケジューラートレースログ※4

Mgr_Path¥log¥tracelog_スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス・ジョブネットに対する操作情報・トレースログ※3,※5

102,400

2,097,151

ラップアラウンド

1.2.6(2)

ジョブ実行マネージャーログ

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpqmanexec{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15}.log

ジョブ実行時のジョブ実行制御マネージャープロセスのトレースログ※3

15,360

524,288

ログ設定でのログサイズ

（1,024）

1.2.6(3)

Mgr_Path¥log¥jpqmanexec{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15}.log※6

ジョブ実行エージェントログ

Mgr_Path¥log¥jpqagtexec{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※9

ジョブ実行時のジョブ実行制御エージェントプロセスのトレースログ※3

4,096

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

1.2.6(3)

Mgr_Path¥log¥jpqagtexecmon{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※10

4,096

524,288

ジョブ実行クライアントログ

Mgr_Path¥log¥jpqcliexec{1|2}.log※11

jpqxxxxコマンドJpqxxxxAPIの実行トレースログ※3

1,024

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

1.2.6(3)

ジョブ実行状態通知ログ

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpqnfyexec{1|2}.log

ジョブ実行時のジョブ実行制御通信のトレースログ※3

1,024

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

1.2.6(3)

イベント・アクション制御マネージャーログ

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpomanager{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13}.log

イベントジョブ実行時のイベント・アクション制御マネージャーのトレースログ※3

53,248

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（4,096）

1.2.6(4)

Mgr_Path¥log¥jpomanager{1|2|3|4|5|6}.log

12,288

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpomgrsub{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

24,576

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（3,072）

Mgr_Path¥log¥jpomgrsub{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

イベント・アクション制御エージェントログ

Mgr_Path¥log¥jpoagent{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

イベントジョブ実行時のイベント・アクション制御エージェントのトレースログ※3

24,576

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（3,072）

1.2.6(4)

Mgr_Path¥log¥jpoagtsub{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}.log

32,768

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

イベント監視ログ

Mgr_Path¥log¥jpoeventwatch{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※13

JP1イベント受信監視ジョブ・Windowsイベントログ監視ジョブ・ログファイル監視ジョブ実行時のトレースログ※3

73,728

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（9,216）

1.2.6(4)

イベント検索ログ

Mgr_Path¥log¥jpoevsearch{1|2}.log※13

JP1イベント受信監視ジョブの実行前イベント検索実行時のトレースログ※3

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

1.2.6(4)

ファイル監視ログ

Mgr_Path¥log¥jpocwtflMain{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13}.log※13

ファイル監視ジョブ実行時のトレースログ※3

26,624

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

1.2.6(4)

実行間隔制御ログ

Mgr_Path¥log¥jpocwttmMain{1|2|3|4|5|6}.log※13

実行間隔制御ジョブ実行時のトレースログ※3

1,536

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（256）

1.2.6(4)

メール監視ログ（共通）

Mgr_Path¥log¥jpocwtmlmain{1|2}.log※13

メール連携機能を使用したときのメール受信監視ジョブ・メール送信ジョブ実行時のトレースログ※3

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

1.2.6(4)

Mgr_Path¥log¥jpomlapisend{1|2}.log※18

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

Mgr_Path¥log¥jpomlapirec{1|2}.log※18

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

Mgr_Path¥log¥jpomlapisend2{1|2}.log※18

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

Mgr_Path¥log¥jpomlapirec2{1|2}.log※18

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

メール監視ログ（メール連携をデスクトップ上で行う場合）

Mgr_Path¥log¥jpomldsk{1|2}.log※18

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

1.2.6(4)

メール監視ログ（メール連携をサービス上で行う場合）

Mgr_Path¥log¥jpomlsrv{1|2}.log※18

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

1.2.6(4)

Outlookを使用しないメール送信ジョブのログ

Mgr_Path¥sys¥prf¥プロファイル名¥telsmail.{log|old}※13

Outlookを使用しないメール送信ジョブ実行時のトレースログ※3

4,096

19,998

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

1.2.6(4)

Mgr_Path¥sys¥prf¥プロファイル名¥smaildbg.{log|old}※13

4,096

19,998

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

Mgr_Path¥sys¥prf¥プロファイル名¥protocol.{log|old}※13

4,096

19,998

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

Cm2連携ログ

Mgr_Path¥log¥jpoovlink{1|2}.log※4

HP NNMを使った監視を行う場合のトレースログ※3

512

512

256

×

ジョブ実行内部ログ

Mgr_Path¥log¥jpqagent¥jpqagt_{00|01|02|03|04|05|06|07}.log

−※3,※5

12,288

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,536）

1.2.6(3)

Mgr_Path¥log¥jpqagent¥jpqmon_{00|01|02|03|04|05|06|07}.log

−※3,※5

12,288

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,536）

Mgr_Path¥log¥jpqagent¥jpqnjpagt_{00|01|02|03|04|05|06|07}.log

−※3,※5

12,288

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,536）

Mgr_Path¥log¥jpqagent¥jpqnjpdata_{00|01}.log

−※3,※5

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

ジョブ実行内部ログ

Mgr_Path¥log¥jpqclient¥jpqclient_{00|01|02|03|04|05|06|07|08|09}.log

−※3,※5

30,720

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（3,072）

Mgr_Path¥log¥jpqclient¥jpqclientnjp_{00|01|02|03|04|05|06|07|08|09}.log

−※3,※5

30,720

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（3,072）

Mgr_Path¥log¥jpqclient¥jpqnjpdata_{00|01}.log

−※3,※5

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

ジョブ実行内部ログ

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpqmanager¥jpqman_{00|01|02|03}.log

−※3,※5

6,144

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,536）

Mgr_Path¥log¥jpqmanager¥jpqman_{00|01|02|03}.log

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpqmanager¥jpqmandb_{00|01|02|03}.log

−※3,※5

6,144

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,536）

Mgr_Path¥log¥jpqmanager¥jpqmandb_{00|01|02|03}.log

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpqmanager¥jpqmannjp_{00|01|02|03}.log

−※3,※5

6,144

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,536）

Mgr_Path¥log¥jpqmanager¥jpqmannjp_{00|01|02|03}.log

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpqmanager¥jpqnjpdata_{00|01}.log

−※3,※5

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

Mgr_Path¥log¥jpqmanager¥jpqnjpdata_{00|01}.log

ジョブ実行内部ログ

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpqnotify¥jpqnotify_{00|01}.log

−※3,※5

3,072

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,536）

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpqnotify¥jpqnotifynjp_{00|01}.log

−※3,※5

3,072

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,536）

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpqnotify¥jpqnjpdata_{00|01}.log

−※3,※5

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

フロー制御サブプロセス内部ログ

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥ajsflbd{1|2}.log

待ち合わせ条件付きユニットのトレースログ※3

20,480

4,000,000

フロー制御サブプロセス内部ログのサイズ（10,240）

1.2.6(2)

ジョブ実行環境データベース再編成ログ

Mgr_Path¥database¥queue¥CONDENSE{1|2}.log

−

1,024

1,024

512

×

イベント・アクション共通ログ※4

Mgr_Path¥log¥jpocommonerr{1|2}.log

−※3

16,384

4,194,304

（4ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（8,192）

1.2.6(4)

イベント・アクション共通エラーログ※4

Mgr_Path¥log¥jpoproccomerr{1|2}.log

−※3

256

256

128

×

jajs_migrateコマンドトレースログファイル

Mgr_Path¥log¥jajs_migrate_論理ホスト名_{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20}.log※17

JP1/AJS2の環境からJP1/AJS3の環境への移行時に出力されるログ※3

10

200

jajs_migrateコマンド実行時

×

jajs_setupコマンドトレースログファイル※4

Mgr_Path¥log¥jajs_setup_{01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20}.log※15

環境設定時に出力されるログ※3

200

200

jajs_setupコマンド実行時

×

jajs_configコマンドトレースログファイル

Mgr_Path¥log¥jajs_config_{1|2}.log

環境設定パラメーターの設定時に出力されるログ※3

1

256

128

×

jajs_setup_clusterコマンドトレースログファイル※4

Mgr_Path¥log¥jajs_setup_cluster_{01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20}.log※15

クラスタ環境の環境設定時に出力されるログ※3

200

200

jajs_setup_clusterコマンド実行時

×

jajs_pmtconコマンドトレースログファイル

Mgr_Path¥log¥jajs_pmtcon_{1|2}.log

接続元制限の設定時に出力されるログ※3

1

256

128

×

キューレスログファイル

Mgr_Path¥log¥ajsql-log{1|2}.log

キューレスエージェントサービスのジョブ実行情報

16,384

4,000,000

環境設定のキューレスログファイルのサイズ（8,192）

1.2.6(5)

キューレストレースログファイル※4

Mgr_Path¥log¥tracelog.ql

キューレスジョブ，およびキューレスジョブ実行制御関連コマンド実行時のトレースログ※3,※5

15,360

2,097,151

ラップアラウンド

1.2.6(5)

キューレスジョブ実行内部ログ

Mgr_Path¥log¥ajsqlexeclog※4,※14

キューレスジョブ実行時のトレースログ※3,※5

24,576

2,097,151

ラップアラウンド

1.2.6(5)

Mgr_Path¥log¥ajsqlexeclog_ftpd※4

10,240

2,097,151

ラップアラウンド

キューレスジョブのステータスファイル

Mgr_Path¥log¥ajsqlstat.dat

実行中のキューレスジョブの情報※3，※5

2,048

2,000,000

ラップアラウンド

1.2.6(5)

メンテナンスログファイル※4

Mgr_Path¥log¥jajs_maintain_manager{1|2|3|4}.log※7

メンテナンス処理実行時のデータベース再編成ログ※3

1,484

1,484

メンテナンス処理実行時

×

Mgr_Path¥log¥jajs_maintain_[スケジューラーサービス名]{1|2|3|4}.log※7

1,484

1,484

メンテナンス処理実行時

自動再編成ログファイル※4

Mgr_Path¥log¥jpqautocond{1|2|3|4}.log※8

自動再編成処理実行時のデータベース再編成ログ※3

764

764

自動再編成処理実行時

×

Mgr_Path¥log¥ajsautocond{1|2|3|4}.log※8

764

764

自動再編成処理実行時

定義チェックログファイル※4

Mgr_Path¥log¥ajscheck{1|2}.log

定義内容の事前チェックログ

8,192

4,000,000

環境設定の定義チェックのログファイルサイズ

1.2.6(6)

定義チェックトレースログファイル※4

Mgr_Path¥log¥tracelog.ch

定義内容の事前チェックによって出力されるトレースログ※3,※5

3,072

2,097,151

ラップアラウンド

1.2.6(6)

組み込みDB操作コマンド実行ログ※4

Mgr_Path¥log¥ajsembdbbackup.log

組み込みDBの操作コマンドによって出力されるログ※3

−

−

−※16

×

Mgr_Path¥log¥ajsembdbrstr.log

−

−

−※16

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdboplog[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbrorg[ホスト名][スケジューラーサービス名]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbreclaim[ホスト名][スケジューラーサービス名]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbreclaim_nv_[ホスト名][スケジューラーサービス名]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbaddarea[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbaddlog[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbstop[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbstop_nv[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbstart[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbstart_nv[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbcancel[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbunset[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbbuild[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbsetup[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbstatus[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbinstl{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbuninstl{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbmaintain{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

組み込みDB自動メンテナンスログ※5

Mgr_Path¥log¥embdb¥dbautomaintenance[ホスト名].{log|old}

組み込みDBの自動メンテナンス時に出力されるログ

4,096

4,096

自動メンテナンス実行時

×

jajs_dbbackupコマンド実行ログ※4

Mgr_Path¥log¥jajs_dbbackup_[組み込みDBセットアップ識別子]_{1|2}.log

組み込みDBのバックアップ取得時に出力されるログ※3

8,192

8,192

4,096

×

jajs_dbrestoreコマンド実行ログ※4

Mgr_Path¥log¥jajs_dbrestore_[組み込みDBセットアップ識別子]_{1|2}.log

組み込みDBのリストア時に出力されるログ※3

8,192

8,192

4,096

×

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdb_ebrstr[組み込みDBセットアップ識別子].log

1,024

1,024

jajs_dbrestoreコマンド実行時

エージェント管理トレースログ※4

Mgr_Path¥log¥ajsagttrace

−※3,※5

20,480

20,480

ラップアラウンド

×

エージェント管理ログ

Mgr_Path¥log¥ajsagtmd{1|2}.log

エージェント管理制御のエージェント情報※3

8,192

8,192

4,096

1.2.6(7)

通信制御トレースログ

Mgr_Path¥log¥tracelog-nw

−※3,※5

40,960

40,960

ラップアラウンド

×

通信制御ログ

Mgr_Path¥log¥ajsnetwd{1|2|3|4|5}.log

−※3

51,200

51,200

10,240

×

エクスポートコマンドトレースログファイル※4

Mgr_Path¥log¥jajs_rpenvexport_[論理ホスト名]_{1|2|3|4}.log

−※3

256

256

32

×

Mgr_Path¥log¥ajsdbenvexport_[論理ホスト名]_{1|2|3|4}.log

−※3

256

256

32

インポートコマンドトレースログファイル※4

Mgr_Path¥log¥jajs_rpenvimport_[論理ホスト名]_{1|2|3|4}.log

−※3

256

256

32

×

Mgr_Path¥log¥ajsdbenvimport_[論理ホスト名]_{1|2|3|4}.log

−※3

256

256

32

移行コマンド実行ログ※4

Mgr_Path¥log¥JP1AJS3_DBCnvExport_{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20}.log※17

移行コマンドによって出力されるログ※3

10

200

ajscnvdbexportコマンド実行時

×

Mgr_Path¥log¥JP1AJS3_DBCnvImport_{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20}.log※17

10

200

ajscnvdbimportコマンド実行時

ajsdbmgrd内部ログ

Mgr_Path¥log¥ajsdbmgrd_[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2}.log

DB稼働制御プロセスの内部ログ※3

8,192

8,192

4,096

1.2.6(9)

フレキシブルジョブ実行要求元ログファイル※4

Mgr_Path¥log¥ajsfxreq{1|2}.log

フレキシブルジョブの実行要求元（マネージャーホスト※19）で出力されるログ

20,480

4,000,000

環境設定のログファイルのサイズ（10,240）

1.2.6(10)

フレキシブルジョブ実行先ログファイル※4

Mgr_Path¥log¥ajsfxexec{1|2}.log

フレキシブルジョブの実行先（宛先エージェント）で出力されるログ

20,480

4,000,000

環境設定のログファイルのサイズ（10,240）

1.2.6(10)

フレキシブルジョブトレースログファイル※4

Mgr_Path¥log¥ajsfxtrace

−※3,※5

20,480

20,480

ラップアラウンド

×

一斉配信エージェントおよび一斉配信の宛先エージェントログファイル※4

Mgr_Path¥log¥ajsfxbcctl{1|2}.log

−※3

20,480

4,000,000

環境設定のログファイルのサイズ（10,240）

1.2.6(10)

一斉配信エージェントログファイル※4

Mgr_Path¥log¥ajsfxdstr{1|2}.log

一斉配信エージェントで出力するログ

40,960

4,000,000

環境設定のログファイルのサイズ（20,480）

1.2.6(10)

HTTP接続ジョブ実行内部トレースログファイル※4

Mgr_Path¥log¥ajshttptrace

−※3,※5

20,480

20,480

ラップアラウンド

×

エージェント監視トレースログファイル※4

Mgr_Path¥log¥tracelog.agm

−※3,※5

20,480

20,480

ラップアラウンド

×

稼働状況ログファイル

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥ajsreport配下のファイル

各プロセスの稼働状況のログ※3,※5

604,800

1,814,400

ラップアラウンド

1.2.6(2)

jajs_extdbコマンドトレースログファイル

Mgr_Path¥log¥jajs_extdb_{1|2}.log

−※3

256

256

128

×

ODBC内部エラーログ

Mgr_Path¥log¥ajsodbc{1|2}.log

−※3

4,096

4,096

2,048

×

JP1/IM2連携用コマンド内部トレースログ

Mgr_Path¥log¥IMDDAdapter_HITACHI_JP1_AJS3_{00|01}.log

−※3

2,048

2,048

1,024

×

Mgr_Path¥log¥ajsimlinktrend_{1|2}.log

−※3

4,096

4,096

JP1/IM2連携用コマンド内部トレースログのサイズ（2,048）

Mgr_Path¥log¥ajsimlinkunitshow_{1|2}.log

−※3

4,096

4,096

JP1/IM2連携用コマンド内部トレースログのサイズ（2,048）

JP1/IM2連携用コマンド内部情報ログ

論理ホストに対して連携機能を実行した場合

Mgr_Path¥log¥IMAC_[論理ホスト名]_{00|01}.log

物理ホストに対して連携機能を実行した場合

Mgr_Path¥log¥IMAC_{00|01}.log

−※3

−※20

−※20

JP1/IM2との連携機能実行時

×

JP1/IM2連携用コマンド内部エラーログ

論理ホストに対して連携機能を実行した場合

Mgr_Path¥log¥IMACE_[論理ホスト名]_{00|01}.log

物理ホストに対して連携機能を実行した場合

Mgr_Path¥log¥IMACE_{00|01}.log

−※3

20

20

JP1/IM2との連携機能実行時

×

JP1/IM2連携用コマンド一時出力ファイル

論理ホストに対して連携機能を実行した場合

Mgr_Path¥tmp¥IMAgps_[論理ホスト名]

物理ホストに対して連携機能を実行した場合

Mgr_Path¥tmp¥IMAgps

−※3

−※20

−※20

JP1/IM2との連携機能実行時

ジョブ実行結果ログファイル

Mgr_Path¥log¥jobexecresult¥ajsjobexecresult{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12}.log

エージェントホストでのジョブの実行情報

196,608

1,048,576

環境設定のログファイルのサイズ（16,384）

1.2.6(3)

イベントジョブ実行結果ログファイル

Mgr_Path¥log¥evjobexecresult¥ajsevjobexecresult{1|2|3|4}.log

エージェントホストでのイベントジョブの実行情報

65,536

1,048,576

環境設定のログファイルのサイズ（16,384）

1.2.6(4)

jajs_cnvdbコマンド実行ログ※4

Mgr_Path¥log¥jajs_cnvdb[_論理ホスト名]{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20}.log

−※3

10

10

jajs_cnvdbコマンド実行時

×

マネジメントポータル実行環境内部ログ

Mgr_Path¥log¥jajs_sysshow_{1|2}.log

−※3

8,192

8,192

4,096

×

ajssysctlmd内部ログ

Mgr_Path¥log¥ajssysctlmd{1|2}.log

マネジメントポータル実行環境（マネージャープロセス）の内部ログ

プロセスの起動停止，受付処理開始終了，JP1/BaseのAPIの実行結果を出力する

8,192

4,000,000

ajssysctlmd内部ログサイズ（4,096）

1.2.6(14)

ajssysctlad内部ログ

Mgr_Path¥log¥ajssysctlad{1|2}.log

マネジメントポータル実行環境（エージェントプロセス）の内部ログ

プロセスの起動停止，受付処理開始終了，JP1/BaseのAPIの実行結果を出力するログ

8,192

4,000,000

ajssysctlad内部ログサイズ（4,096）

1.2.6(14)

ajssysctlトレースログファイル

Mgr_Path¥log¥tracelog.sc

プロセスのトレースログ

20,480

20,480

ラップアラウンド

×

ajssysctlmdログ

Mgr_Path¥log¥ajsscm-log{1|2}.log

クライアントからの接続情報や，操作情報を出力するログ

20,480

4,000,000

環境設定のログファイルのサイズ（10,240）

1.2.6(14)

ajssysctladログ

Mgr_Path¥log¥ajssca-log{1|2}.log

マネージャーホストからの操作情報を出力するログ

20,480

4,000,000

環境設定のログファイルのサイズ（10,240）

1.2.6(14)

（凡例）

×：ログファイルの設定変更はできません。

注※1

単位が記載されていない場合，「デフォルトのディスク占有量」「最大ディスク占有量」の単位は，「キロバイト」です。括弧内の値は，「ギガバイト」で表したときの値です。

注※2

「ファイルの切り替え時期」の括弧内の値は，ログファイルが切り替わるタイミングのデフォルトを記載しています。単位は「キロバイト」です。

注※3

出力される情報の形式は公開していません。

注※4

クラスタ運用時にもデフォルトのフォルダに出力されます。

注※5

バイナリー情報のため参照できません。

注※6

JP1/AJS3のインストール方法によって，クラスタ運用時のファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

JP1/AJS3 09-00以降を新規インストールした場合

jpqmanexec{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15}.log

JP1/AJS2からJP1/AJS3にバージョンアップインストールした場合

バージョンアップインストール前に論理ホストを構築していたとき，クラスタ運用時のログファイルの名称は，JP1/AJS2のときのファイル名称を引き継ぎます。

jpqExecLog_man{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15}.log

注※7

クラスタ運用時はファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

jajs_maintain_manager_[論理ホスト名]{1|2|3|4}.log

jajs_maintain_[スケジューラーサービス名]_[論理ホスト名]{1|2|3|4}.log

注※8

クラスタ運用時はファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

jpqautocond_[論理ホスト名]{1|2|3|4}.log

schedule¥ajsautocond_[論理ホスト名]{1|2|3|4}.log

注※9

JP1/AJS3のインストール方法によって，クラスタ運用時のファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

JP1/AJS3 09-00以降を新規インストールした場合

jpqagtexec{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

JP1/AJS2からJP1/AJS3にバージョンアップインストールした場合

バージョンアップインストール前に論理ホストを構築していたとき，クラスタ運用時のログファイルの名称は，JP1/AJS2のときのファイル名称を引き継ぎます。

jpqExecLog_agt{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

注※10

JP1/AJS3のインストール方法によって，クラスタ運用時のファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

JP1/AJS3 09-00以降を新規インストールした場合

jpqagtexecmon{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

JP1/AJS2からJP1/AJS3にバージョンアップインストールした場合

バージョンアップインストール前に論理ホストを構築していたとき，クラスタ運用時のログファイルの名称は，JP1/AJS2のときのファイル名称を引き継ぎます。

jpqExecLog_agtmon{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

注※11

JP1/AJS3のインストール方法によって，クラスタ運用時のファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

JP1/AJS3 09-00以降を新規インストールした場合

jpqcliexec{1|2}.log

JP1/AJS2からJP1/AJS3にバージョンアップインストールした場合

バージョンアップインストール前に論理ホストを構築していたとき，クラスタ運用時のログファイルの名称は，JP1/AJS2のときのファイル名称を引き継ぎます。

jpqExecLog_cli{1|2}.log

注※12

ログ出力先フォルダは，定義キー[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]の環境設定パラメーターAJSLOGDIRの設定で変更できます。

注※13

Mgr_Pathの内容は，定義キー[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMMANAGER]および[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]の環境設定パラメーターWaitInfFileOutDirの設定で変更できます。

注※14

クラスタ運用時はファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

Mgr_Path¥log¥ajsqlexeclog-[論理ホスト名]

フルパス名が256バイト以上である場合，[論理ホスト名]は論理ホスト名の先頭から30バイトとなります。

注※15

最新の実行結果は，「01」のログファイルに出力されます。コマンドが実行されると，ログファイルはそれぞれ＋1した数値のファイル名にリネームされ，「01」のログファイルが新たに作成されます。ログファイル名の最大数値までファイルがある状態でコマンドを実行すると，いちばん大きな数値のログファイルにあるログ情報が破棄されます。

注※16

無限に大きくなります。必要に応じて退避，削除してください。

注※17

最新の実行結果は，いちばん大きな数値のログファイルに出力されます。ログファイル名の最大数値までファイルがある状態でコマンドを実行すると，「01」のログファイルにあるログ情報が破棄されます。

注※18

クラスタ運用時も，物理ホスト上のフォルダに出力されます。そのため，Mgr_Pathの内容は，クラスタ運用の場合も，定義キー[JP1_DEFAULT¥JP1AOMAGENT]の環境設定パラメーターWaitInfFileOutDirの設定で変更できます。

注※19

中継する場合は中継エージェント，中継しない場合はマネージャーホストに出力されます。

注※20

定義されているユニット数および実行エージェント数に比例してファイルサイズが大きくなります。

表1‒9　JP1/AJS3 - Agentのログファイルおよびフォルダ一覧（Windowsの場合）

ログの種類

ログファイル名・フォルダ名

出力される情報の内容

デフォルトのディスク占有量※1

最大ディスク占有量※1

ファイルの切り替え時期※2

設定変更の詳細

システム管理ログ

Agt_Path¥log¥JAJS_SPMD{1|2|3}.log

JP1/AJS3サービスの起動・停止・状態確認時のトレースログ※3

384

33,554,432（32ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ（128）

1.2.6(1)

Agt_Path¥log¥JAJS_SPMD_COMMAND{1|2|3}.log

384

33,554,432（32ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ（128）

Agt_Path¥log¥JAJS_SERVICE{1|2|3}.log

384

33,554,432（32ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ（128）

ライセンス管理ログ

Agt_Path¥log¥hliclibtrc{1|2|3|4|5}.log

ライセンス管理用のログファイル※3

5,120

5,120

1,024

×

Agt_Path¥log¥hlicliberr{1|2|3|4|5}.log

5,120

5,120

1,024

Agt_Path¥log¥hliclibmgrtrc{1|2|3|4|5}.log

5,120

5,120

1,024

Agt_Path¥log¥hliclibmgrerr{1|2|3|4|5}.log

5,120

5,120

1,024

Agt_Path¥log¥hliclibtrc.conf

ライセンス管理用のログファイルの管理ファイル※3

256バイト

256バイト

ラップアラウンド

Agt_Path¥log¥hlicliberr.conf

256バイト

256バイト

ラップアラウンド

Agt_Path¥log¥hliclibmgrtrc.conf

256バイト

256バイト

ラップアラウンド

Agt_Path¥log¥hliclibmgrerr.conf

256バイト

256バイト

ラップアラウンド

ジョブ実行エージェントログ

Agt_Path¥log¥jpqagtexec{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※6

ジョブ実行時のジョブ実行制御エージェントプロセスのトレースログ※3

4,096

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

1.2.6(3)

Agt_Path¥log¥jpqagtexecmon{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※7

4,096

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

ジョブ実行クライアントログ

Agt_Path¥log¥jpqcliexec{1|2}.log※8

jpqxxxxコマンドJpqxxxxAPIの実行トレースログ※3

1,024

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

1.2.6(3)

イベント・アクション制御エージェントログ

Agt_Path¥log¥jpoagent{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※9

イベントジョブ実行時のイベント・アクション制御エージェントのトレースログ※3

24,576

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（3,072）

1.2.6(4)

Agt_Path¥log¥jpoagtsub{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}.log※9

32,768

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

イベント監視ログ

Agt_Path¥log¥jpoeventwatch{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※9

JP1イベント受信監視ジョブ・Windowsイベントログ監視ジョブ・ログファイル監視ジョブ実行時のトレースログ※3

73,728

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（9,216）

1.2.6(4)

イベント検索ログ

Agt_Path¥log¥jpoevsearch{1|2}.log※9

JP1イベント受信監視ジョブの実行前イベント検索実行時のトレースログ※3

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

1.2.6(4)

ファイル監視ログ

Agt_Path¥log¥jpocwtflMain{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13}.log※9

ファイル監視ジョブ実行時のトレースログ※3

26,624

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

1.2.6(4)

実行間隔制御ログ

Agt_Path¥log¥jpocwttmMain{1|2|3|4|5|6}.log※9

実行間隔制御ジョブ実行時のトレースログ※3

1,536

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（256）

1.2.6(4)

メール監視ログ

（共通）

Agt_Path¥log¥jpocwtmlmain{1|2}.log※9

メール連携機能を使用したときのメール受信監視ジョブ・メール送信ジョブ実行時のトレースログ※3

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

1.2.6(4)

Agt_Path¥log¥jpomlapisend{1|2}.log※12

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

Agt_Path¥log¥jpomlapirec{1|2}.log※12

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

Agt_Path¥log¥jpomlapisend2{1|2}.log※12

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

Agt_Path¥log¥jpomlapirec2{1|2}.log※12

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

メール監視ログ

（メール連携をデスクトップ上で行う場合）

Agt_Path¥log¥jpomldsk{1|2}.log※12

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

1.2.6(4)

メール監視ログ

（メール連携をサービス上で行う場合）

Agt_Path¥log¥jpomlsrv{1|2}.log※12

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

1.2.6(4)

Outlookを使用しないメール送信ジョブのログ

Agt_Path¥sys¥prf¥プロファイル名¥telsmail.{log|old}※9

Outlookを使用しないメール送信ジョブ実行時のトレースログ※3

4,096

19,998

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

1.2.6(4)

Agt_Path¥sys¥prf¥プロファイル名¥smaildbg.{log|old}※9

4,096

19,998

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

Agt_Path¥sys¥prf¥プロファイル名¥protocol.{log|old}※9

4,096

19,998

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

Cm2連携ログ

Agt_Path¥log¥jpoovlink{1|2}.log※5

HP NNMを使った監視を行う場合のトレースログ※3

512

512

256

×

ジョブ実行内部ログ

Agt_Path¥log¥jpqagent¥jpqagt_{00|01|02|03|04|05|06|07}.log

−※3,※4

12,288

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,536）

1.2.6(3)

Agt_Path¥log¥jpqagent¥jpqmon_{00|01|02|03|04|05|06|07}.log

−※3,※4

12,288

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,536）

Agt_Path¥log¥jpqagent¥jpqnjpagt_{00|01|02|03|04|05|06|07}.log

−※3,※4

12,288

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,536）

Agt_Path¥log¥jpqagent¥jpqnjpdata_{00|01}.log

−※3,※4

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

ジョブ実行内部ログ

Agt_Path¥log¥jpqclient¥jpqclient_{00|01|02|03|04|05|06|07|08|09}.log

−※3,※4

30,720

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（3,072）

1.2.6(3)

Agt_Path¥log¥jpqclient¥jpqclientnjp_{00|01|02|03|04|05|06|07|08|09}.log

−※3,※4

30,720

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（3,072）

Agt_Path¥log¥jpqclient¥jpqnjpdata_{00|01}.log

−※3,※4

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

イベント・アクション共通ログ※5

Agt_Path¥log¥jpocommonerr{1|2}.log

−※3

16,384

4,194,304

（4ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（8,192）

1.2.6(4)

jajs_configコマンドトレースログファイル

Agt_Path¥log¥jajs_config_{1|2}.log

環境設定パラメーターの設定時に出力されるログ※3

1

256

128

×

jajs_setup_clusterコマンドトレースログファイル※5

Agt_Path¥log¥jajs_setup_cluster_{01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20}.log※11

クラスタ環境の環境設定時に出力されるログ※3

200

200

jajs_setup_clusterコマンド実行時

×

jajs_pmtconコマンドトレースログファイル

Agt_Path¥log¥jajs_pmtcon_{1|2}.log

接続元制限の設定時に出力されるログ※3

1

256

128

×

キューレスログファイル

Agt_Path¥log¥ajsql-log{1|2}.log

キューレスエージェントサービスのジョブ実行情報

16,384

4,000,000

環境設定のキューレスログファイルのサイズ（8,192）

1.2.6(5)

キューレストレースログファイル※5

Agt_Path¥log¥tracelog.ql

キューレスジョブ，およびキューレスジョブ実行制御関連コマンド実行時のトレースログ※3,※4

15,360

2,097,151

ラップアラウンド

1.2.6(5)

キューレスジョブ実行内部ログ

Agt_Path¥log¥ajsqlexeclog※5,※10

キューレスジョブ実行時のトレースログ※3,※4

24,576

2,097,151

ラップアラウンド

1.2.6(5)

キューレスジョブのステータスファイル

Agt_Path¥log¥ajsqlstat.dat

実行中のキューレスジョブの情報※3，※4

2,048

2,000,000

ラップアラウンド

1.2.6(5)

定義チェックログファイル※5

Agt_Path¥log¥ajscheck{1|2}.log

定義内容の事前チェックログ

8,192

4,000,000

環境設定の定義チェックのログファイルサイズ

1.2.6(6)

定義チェックトレースログファイル※5

Agt_Path¥log¥tracelog.ch

定義内容の事前チェックによって出力されるトレースログ※3,※4

3,072

2,097,151

ラップアラウンド

1.2.6(6)

フレキシブルジョブ実行要求元ログファイル※5

Agt_Path¥log¥ajsfxreq{1|2}.log

フレキシブルジョブの実行要求元（中継エージェント※13）で出力されるログ

20,480

4,000,000

環境設定のログファイルのサイズ（10,240）

1.2.6(10)

フレキシブルジョブ実行先ログファイル※5

Agt_Path¥log¥ajsfxexec{1|2}.log

フレキシブルジョブの実行先（宛先エージェント）で出力されるログ

20,480

4,000,000

環境設定のログファイルのサイズ（10,240）

1.2.6(10)

フレキシブルジョブトレースログファイル※5

Agt_Path¥log¥ajsfxtrace

−※3,※4

20,480

20,480

ラップアラウンド

×

一斉配信エージェントおよび一斉配信の宛先エージェントログファイル※5

Agt_Path¥log¥ajsfxbcctl{1|2}.log

−※3

20,480

4,000,000

環境設定のログファイルのサイズ（10,240）

1.2.6(10)

一斉配信エージェントログファイル※5

Agt_Path¥log¥ajsfxdstr{1|2}.log

一斉配信エージェントで出力するログ

40,960

4,000,000

環境設定のログファイルのサイズ（20,480）

1.2.6(10)

HTTP接続ジョブ実行内部トレースログファイル※5

Agt_Path¥log¥ajshttptrace

−※3,※4

20,480

20,480

ラップアラウンド

×

ジョブ実行履歴ログファイル※14

Agt_Path¥log¥jpqjobhistory{0|1}.log

JP1/AJS3 - Agent Minimal Editionで出力するジョブの実行履歴ログ

1,024

65,536

環境設定のログファイルのサイズ（512）

1.2.6(3)

ジョブ実行結果ログファイル

Agt_Path¥log¥jobexecresult¥ajsjobexecresult{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12}.log

エージェントホストでのジョブの実行情報

196,608

1,048,576

環境設定のログファイルのサイズ（16,384）

1.2.6(3)

イベントジョブ実行結果ログファイル

Agt_Path¥log¥evjobexecresult¥ajsevjobexecresult{1|2|3|4}.log

エージェントホストでのイベントジョブの実行情報

65,536

1,048,576

環境設定のログファイルのサイズ（16,384）

1.2.6(4)

マネジメントポータル実行環境内部ログ

Agt_Path¥log¥jajs_sysshow_{1|2}.log

−※3

8,192

8,192

4,096

×

ajssysctlad内部ログ

Agt_Path¥log¥ajssysctlad{1|2}.log

マネジメントポータル実行環境（エージェントプロセス）の内部ログ

プロセスの起動停止，受付処理開始終了，JP1/BaseのAPIの実行結果を出力する

8,192

4,000,000

ajssysctlad内部ログサイズ（4,096）

1.2.6(14)

ajssysctlトレースログファイル

Agt_Path¥log¥tracelog.sc

プロセスのトレースログ

20,480

20,480

ラップアラウンド

×

ajssysctladログ

Agt_Path¥log¥ajssca-log{1|2}.log

マネージャーホストからの操作情報を出力するログ

20,480

4,000,000

環境設定のログファイルのサイズ（10,240）

1.2.6(14)

（凡例）

×：ログファイルの設定変更はできません。

注※1

単位が記載されていない場合，「デフォルトのディスク占有量」「最大ディスク占有量」の単位は，「キロバイト」です。括弧内の値は，「ギガバイト」で表したときの値です。

注※2

「ファイルの切り替え時期」の括弧内の値は，ログファイルが切り替わるタイミングのデフォルトを記載しています。単位は「キロバイト」です。

注※3

出力される情報の形式は公開していません。

注※4

バイナリー情報のため参照できません。

注※5

クラスタ運用時にもデフォルトのフォルダに出力されます。

注※6

JP1/AJS3のインストール方法によって，クラスタ運用時のファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

JP1/AJS3 09-00以降を新規インストールした場合

jpqagtexec{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

JP1/AJS2からJP1/AJS3にバージョンアップインストールした場合

バージョンアップインストール前に論理ホストを構築していたとき，クラスタ運用時のログファイルの名称は，JP1/AJS2のときのファイル名称を引き継ぎます。

jpqExecLog_agt{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

注※7

JP1/AJS3のインストール方法によって，クラスタ運用時のファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

JP1/AJS3 09-00以降を新規インストールした場合

jpqagtexecmon{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

JP1/AJS2からJP1/AJS3にバージョンアップインストールした場合

バージョンアップインストール前に論理ホストを構築していたとき，クラスタ運用時のログファイルの名称は，JP1/AJS2のときのファイル名称を引き継ぎます。

jpqExecLog_agtmon{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

注※8

JP1/AJS3のインストール方法によって，クラスタ運用時のファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

JP1/AJS3 09-00以降を新規インストールした場合

jpqcliexec{1|2}.log

JP1/AJS2からJP1/AJS3にバージョンアップインストールした場合

バージョンアップインストール前に論理ホストを構築していたとき，クラスタ運用時のログファイルの名称は，JP1/AJS2のときのファイル名称を引き継ぎます。

jpqExecLog_cli{1|2}.log

注※9

Agt_Pathの内容は，定義キー[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]の環境設定パラメーターWaitInfFileOutDirの設定で変更できます。

注※10

クラスタ運用時はファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

Agt_Path¥log¥ajsqlexeclog-[論理ホスト名]

フルパス名が256バイト以上である場合，[論理ホスト名]は論理ホスト名の先頭から30バイトとなります。

注※11

最新の実行結果は，「01」のログファイルに出力されます。コマンドが実行されると，ログファイルはそれぞれ＋1した数値のファイル名にリネームされ，「01」のログファイルが新たに作成されます。ログファイル名の最大数値までファイルがある状態でコマンドを実行すると，いちばん大きな数値のログファイルにあるログ情報が破棄されます。

注※12

クラスタ運用時も，物理ホスト上のフォルダに出力されます。そのため，Agt_Pathの内容は，クラスタ運用の場合も，定義キー[JP1_DEFAULT¥JP1AOMAGENT]の環境設定パラメーターWaitInfFileOutDirの設定で変更できます。

注※13

中継する場合は中継エージェント，中継しない場合はマネージャーホストに出力されます。

注※14

JP1/AJS3 - Agent Minimal Edition専用のログファイルです。JP1/AJS3 - Agentでは出力されません。

表1‒10　JP1/AJS3 - Viewのログファイルおよびフォルダ一覧（Windowsの場合）

ログの種類

ログファイル名・フォルダ名

出力される情報の内容

デフォルトのディスク占有量※1

最大ディスク占有量※1

ファイルの切り替え時期

設定変更の詳細

JP1/AJS3 - Viewログ

View_Path¥log¥ajs.log

−※2

−

1,024

JP1/AJS3 - View終了時

×

JP1/AJS3 - View情報ログ※3

View_Path¥log¥ajs2view[#nnnn_]※3{1|2}※4.log※5

−※2

2,048

1,048,576

［環境設定］ダイアログボックスで指定したログファイルの上限値

1.2.6(12)

ライセンス管理ログ

View_Path¥log¥hliclibtrc{1|2|3|4|5}.log

ライセンス管理用のログファイル※2

5,120

5,120

1,024

×

View_Path¥log¥hlicliberr{1|2|3|4|5}.log

5,120

5,120

1,024

View_Path¥log¥hliclibmgrtrc{1|2|3|4|5}.log

5,120

5,120

1,024

View_Path¥log¥hliclibmgrerr{1|2|3|4|5}.log

5,120

5,120

1,024

View_Path¥log¥hliclibtrc.conf

ライセンス管理用のログファイルの管理ファイル※2

256バイト

256バイト

ラップアラウンド

View_Path¥log¥hlicliberr.conf

256バイト

256バイト

ラップアラウンド

View_Path¥log¥hliclibmgrtrc.conf

256バイト

256バイト

ラップアラウンド

View_Path¥log¥hliclibmgrerr.conf

256バイト

256バイト

ラップアラウンド

カスタムジョブ登録プログラムのログ

View_Path¥log¥ajscjobregm.log

−※2

−

1,024

［カスタムジョブの登録］ダイアログボックス終了時

×

View_Path¥log¥cjobregm[#nnnn_]※3{1|2}※4.log※5

カスタムジョブ登録時に出力されるログ※2

2,048

2,048

1,024

（凡例）

×：ログファイルの設定変更はできません。

注※1

単位が記載されていない場合，「デフォルトのディスク占有量」「最大ディスク占有量」の単位は，「キロバイト」です。

注※2

出力される情報の形式は公開していません。

注※3

複数起動時の場合は，「#nnnn_」のnnnnには0001〜9999の任意の値が割り当てられます。複数起動しない場合は「#nnnn_」の部分が省略されます。

「デフォルトのディスク占有量」および「最大ディスク占有量」には，複数起動しない場合の値を記載しています。

注※4

「{1|2}」の部分はログファイルの面数を示します。面数は「2」で固定です。

面数「1」のファイルの容量が上限に達すると，面数「2」のファイルに続けて出力されます。面数「2」のファイルの容量も上限に達すると，面数「1」のファイルにすでに書き込まれている情報を消去したあと，面数「1」のファイルに出力されます。

注※5

リモートデスクトップ複数接続機能が有効の場合，ログファイルの出力先が次のフォルダに変更されます。なお，「OSユーザー名」にはドメイン名の情報は含まれません。

View_Path¥log¥OSユーザー名

リモートデスクトップ複数接続機能については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.2.7 複数のリモートデスクトップ接続から同時にJP1/AJS3 - Viewを操作する」を参照してください。

表1‒11　JP1/AJS3 - Web Consoleのログファイルおよびフォルダ一覧（Windowsの場合）

ログの種類

ログファイル名・フォルダ名

出力される情報の内容

デフォルトのディスク占有量※1

最大ディスク占有量※1

ファイルの切り替え時期

設定変更の詳細

コマンドログ

Web_Path¥log¥ajswebsetup{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}.log

セットアップコマンド操作ログ

128

16,384

ラップアラウンド

1.2.6(13)

Web_Path¥log¥jajs_web_service{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}.log

サービスの起動停止ログ

128

16,384

ラップアラウンド

アプリケーションサーバログ※2

Web_Path¥log¥appserver{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}.log

操作ログおよびAPIへのリクエストのログ

8,192

16,384

ラップアラウンド

1.2.6(13)

アプリケーションサーバ共通ログ※2

Web_Path¥log¥appserversys{1|2}.log

Webアプリケーションサーバの起動停止ログ

8,192

8,192

ラップアラウンド

×

（凡例）

×：ログファイルの設定変更はできません。

注※1

単位が記載されていない場合，「デフォルトのディスク占有量」「最大ディスク占有量」の単位は，「キロバイト」です。

注※2

UTF-8形式のログファイルとして出力されます。

(2)　UNIXの場合

UNIX版JP1/AJS3のスケジューラーログおよび各機能のトレースログについて，ログファイル名およびディレクトリ名を表1-13〜表1-15に示します。

「ログの種類」には，JP1/AJS3が出力するログの種類を記載しています。

「ログファイル名・ディレクトリ名」には，JP1/AJS3のログファイル名をフルパスで記載しています。

クラスタ運用時のログ出力先ディレクトリは，特に注釈がない場合には，次の表に示すディレクトリに置き換えてください。

表1‒12　クラスタ運用時のログ出力先ディレクトリ

表1-13〜表1-15での表記

クラスタ運用時のログ出力先ディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/

共有ディスク名/jp1ajs2

/var/opt/jp1ajs3web/

共有ディスク名/jp1ajs3web

「デフォルトのディスク占有量」には，環境設定がデフォルトの状態で運用した場合のディスク占有量を記載しています。ログファイルが複数ある場合は，その合計を記載しています。ログファイル容量を変更していない場合は，表で示す容量がログファイル容量です。

「最大ディスク占有量」には，定義を変更した場合も含めて，ログファイルの最大占有量を記載しています。ログファイルが複数ある場合は，その合計を記載しています。定義によって変化する値については最大の値を記載しています。

「ファイルの切り替え時期」には，JP1/AJS3が出力先のログファイルを切り替えるタイミングを記載しています。値が示されていて，複数あるログファイルの場合，最大ディスク占有量に達したときには，更新日時の古いファイルから上書きします。括弧内の値は，ログファイルが切り替わるタイミングのデフォルトを記載しています。

「設定変更の詳細」には，ログファイルの設定変更の可否や変更方法の詳細について，「1.2.6 ログファイル設定変更の可否」の参照個所を記載しています。設定変更ができないログファイルは「×」を記載しています。

表1‒13　JP1/AJS3 - Managerのログファイルおよびディレクトリ一覧（UNIXの場合）

ログの種類

ログファイル名・ディレクトリ名

出力される情報の内容

デフォルトのディスク占有量※1

最大ディスク占有量※1

ファイルの切り替え時期※2

設定変更の詳細

システム管理ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/JAJS_SPMD{1|2|3}.log

JP1/AJS3サービスの起動・停止・状態確認時のトレースログ※3

384

33,554,432（32ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ（128）

1.2.6(1)

/var/opt/jp1ajs2/log/JAJS_SPMD_COMMAND{1|2|3}.log

384

33,554,432（32ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ（128）

/var/opt/jp1ajs2/log/JAJS_DBMD_[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3}.log

384

33,554,432（32ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ（128）

/var/opt/jp1ajs2/log/JAJS_HSTD{1|2|3}.log

384

33,554,432（32ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ（128）

/var/opt/jp1ajs2/log/JAJS_AGTD{1|2|3}.log

384

33,554,432（32ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ（128）

/var/opt/jp1ajs2/log/JAJS_SCHD_[スケジューラーサービス名]{1|2|3}.log

384

33,554,432（32ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ（128）

スケジューラーログ

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/ajs-log{1|2}.log

ジョブネット・ジョブ・スケジューラーサービスに関する稼働情報（スケジューラーサービス単位で出力した場合）

81,920

4,000,000

環境設定のスケジューラーログファイルのサイズ

（40,960）

1.2.6(2)

/var/opt/jp1ajs2/log/ajs-host-log{1|2}.log

ジョブネット・ジョブ・スケジューラーサービスに関する稼働情報（ホスト単位で出力した場合）

20,480

4,000,000

環境設定のホスト単位のスケジューラーログファイルのサイズ

（10,240）

1.2.6(2)

ajsinetd内部ログ※4

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsinetd{1|2}.log

ネットワーク制御プロセスの内部ログ※3

256

4,000,000

ajsinetd内部ログサイズ

（128）

1.2.6(2)

ajscdinetd内部ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/ajscdinetd{1|2}.log

JP1/AJS3 - Web Consoleのネットワーク制御プロセスの内部ログ※3

256

4,000,000

ajscdinetd内部ログサイズ

（128）

1.2.6(2)

ajsmonsvr内部ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/ajscdmonsvr_スケジューラーサービス名_{1|2}.log

JP1/AJS3 - Web Consoleが接続するajsmonsvrプロセスの内部ログ※3

8,192

32,768

ajsmonsvr内部ログのサイズ（4,096）

1.2.6(2)

共通のスケジューラートレースログ※4

/var/opt/jp1ajs2/log/tracelog

スケジューラーサービス・ジョブネットに対する操作情報・トレースログ※3,※5

102,400

2,097,151

ラップアラウンド

1.2.6(2)

スケジューラーサービス単位のトレースログ※4

/var/opt/jp1ajs2/log/tracelog_スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス・ジョブネットに対する操作情報・トレースログ※3，※5

102,400

2,097,151

ラップアラウンド

1.2.6(2)

ジョブ実行マネージャーログ

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpqmanexec{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15}.log

ジョブ実行時のジョブ実行制御マネージャープロセスのトレースログ※3

15,360

524,288

ログ設定でのログサイズ

（1,024）

1.2.6(3)

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqmanexec{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15}.log

ジョブ実行エージェントログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagtexec{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

ジョブ実行時のジョブ実行制御エージェントプロセスのトレースログ※3

4,096

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

1.2.6(3)

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagtexeccld{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

4,096

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagtexecdmn{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

4,096

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagtexecmon{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

4,096

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

ジョブ実行クライアントログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqcliexec{1|2}.log

jpqxxxxコマンドJpqxxxxAPIの実行トレースログ※3

1,024

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

1.2.6(3)

ジョブ実行状態通知ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpqnfyexec{1|2}.log

ジョブ実行時のジョブ実行制御通信のトレースログ※3

1,024

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

1.2.6(3)

イベント・アクション制御マネージャーログ

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpomanager{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13}.log

イベントジョブ実行時のイベント・アクション制御マネージャーのトレースログ※3

53,248

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（4,096）

1.2.6(4)

/var/opt/jp1ajs2/log/jpomanager{1|2|3|4|5|6}.log

12,288

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpomgrsub{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

24,576

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（3,072）

/var/opt/jp1ajs2/log/ jpomgrsub{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

イベント・アクション制御エージェントログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jpoagent{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

イベントジョブ実行時のイベント・アクション制御エージェントのトレースログ※3

24,576

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（3,072）

1.2.6(4)

/var/opt/jp1ajs2/log/jpoagtsub{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}.log

32,768

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

イベント監視ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jpoeventwatch{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

JP1イベント受信監視ジョブ・ログファイル監視ジョブ実行時のトレースログ※3

73,728

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（9,216）

1.2.6(4)

イベント検索ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jpoevsearch{1|2}.log

JP1イベント受信監視ジョブの実行前イベント検索実行時のトレースログ※3

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

1.2.6(4)

ファイル監視ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jpocwtflMain{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13}.log

ファイル監視ジョブ実行時のトレースログ※3

26,624

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

1.2.6(4)

実行間隔制御ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jpocwttmMain{1|2|3|4|5|6}.log

実行間隔制御ジョブ実行時のトレースログ※3

1,536

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（256）

1.2.6(4)

メール監視ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jpocwtmlmain{1|2}.log

メール連携機能を使用したときのメール受信監視ジョブ実行時のトレースログ※3

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

1.2.6(4)

メール配信ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jpomailrecv{1|2}.log

メール連携のメール配信機能機能を使用したときのメール受信監視ジョブ実行時のトレースログ※3

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

1.2.6(4)

Cm2連携ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jpoovlink{1|2}.log※4

HP NNMを使った監視を行う場合のトレースログ※3

512

512

256

×

ジョブ実行内部ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagent/jpqagt_{00|01|02|03|04|05|06|07}.log

−※3,※5

12,288

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,536）

1.2.6(3)

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagent/jpqmon_{00|01|02|03|04|05|06|07}.log

−※3,※5

12,288

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,536）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagent/jpqnjpagt_{00|01|02|03|04|05|06|07}.log

−※3,※5

12,288

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,536）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagent/jpqnjpdata_{00|01}.log

−※3,※5

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

ジョブ実行内部ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqclient/jpqclient_{00|01|02|03|04|05|06|07|08|09}.log

−※3,※5

30,720

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（3,072）

1.2.6(3)

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqclient/jpqclientnjp_{00|01|02|03|04|05|06|07|08|09}.log

−※3,※5

30,720

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（3,072）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqclient/jpqnjpdata_{00|01}.log

−※3,※5

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

ジョブ実行内部ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpqmanager/jpqman_{00|01|02|03}.log

−※3,※5

6,144

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,536）

1.2.6(3)

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqmanager/jpqman_{00|01|02|03}.log

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpqmanager/jpqmandb_{00|01|02|03}.log

−※3,※5

6,144

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,536）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqmanager/jpqmandb_{00|01|02|03}.log

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpqmanager/jpqmannjp_{00|01|02|03}.log

−※3,※5

6,144

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,536）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqmanager/jpqmannjp_{00|01|02|03}.log

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpqmanager/jpqnjpdata_{00|01}.log

−※3,※5

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqmanager/jpqnjpdata_{00|01}.log

ジョブ実行内部ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpqnotify/jpqnotify_{00|01}.log

−※3,※5

3,072

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,536）

1.2.6(3)

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpqnotify/jpqnotifynjp_{00|01}.log

−※3,※5

3,072

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,536）

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpqnotify/jpqnjpdata_{00|01}.log

−※3,※5

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

フロー制御サブプロセス内部ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/ajsflbd{1|2}.log

待ち合わせ条件付きユニットのトレースログ※3

20,480

4,000,000

フロー制御サブプロセス内部ログのサイズ（10,240）

1.2.6(2)

ジョブ実行環境データベース再編成ログ

/var/opt/jp1ajs2/database/queue/CONDENSE{1|2}.log

−

1,024

1,024

512

×

イベント・アクション共通ログ※4

/var/opt/jp1ajs2/log/jpocommonerr{1|2}.log

−※3

16,384

4,194,304

（4ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（8,192）

1.2.6(4)

イベント・アクション共通エラーログ※4

/var/opt/jp1ajs2/log/jpoproccomerr{1|2}.log

−※3

256

256

128

×

jajs_migrateコマンドトレースログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_migrate_論理ホスト名_{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20}.log※13

JP1/AJS2の環境からJP1/AJS3の環境への移行時に出力されるログ※3

10

200

jajs_migrateコマンド実行時

×

jajs_setupコマンドトレースログファイル※4

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_setup_{01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20}.log※11

環境設定時に出力されるログ※3

200

200

jajs_setupコマンド実行時

×

jajs_configコマンドトレースログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_config_{1|2}.log

環境設定パラメーターの設定時に出力されるログ※3

1

256

128

×

jajs_setup_clusterコマンドトレースログファイル※4

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_setup_cluster_{01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20}.log※11

クラスタ環境の環境設定時に出力されるログ※3

200

200

jajs_setup_clusterコマンド実行時

×

jp1ajs2_setup_clusterコマンドトレースログファイル※6

/var/opt/jp1ajs2/log/JAJS_SETUP/論理ホスト名/jajs_setup.log※7

論理ホストのセットアップ時に出力されるログ※3

10

100

なし

×

jajs_killall.clusterコマンドトレースログファイル

共有ディレクトリ/jp1ajs2/log/jajs_killall.cluster_論理ホスト名.{1|2|3|4|5}.log

論理ホスト対応のプロセスを強制終了させたときに出力されるログ※3

50

50

jajs_killall.clusterコマンド実行時

1.2.6(11)

jajsshowadminusrコマンドトレースログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/jajsadminusr_{1|2}.log

AJS管理者の設定および参照ログ※3

1

256

128

×

jajs_pmtconコマンドトレースログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_pmtcon_{1|2}.log

接続元制限の設定時に出力されるログ※3

1

256

128

×

キューレスログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsql-log{1|2}.log

キューレスエージェントサービスのジョブ実行情報

16,384

4,000,000

環境設定のキューレスログファイルのサイズ（8,192）

1.2.6(5)

キューレストレースログファイル※4

/var/opt/jp1ajs2/log/tracelog.ql

キューレスジョブ，およびキューレスジョブ実行制御関連コマンド実行時のトレースログ※3,※5

15,360

2,097,151

ラップアラウンド

1.2.6(5)

キューレスジョブ実行内部ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsqlexeclog※4,※10

キューレスジョブ実行時のトレースログ※3,※5

24,576

2,097,151

ラップアラウンド

1.2.6(5)

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsqlexeclog_ftpd※4

10,240

2,097,151

ラップアラウンド

キューレスジョブのステータスファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsqlstat.dat

実行中のキューレスジョブの情報※3，※5

2,048

2,000,000

ラップアラウンド

1.2.6(5)

メンテナンスログファイル※4

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_maintain_manager{1|2|3|4}.log※8

メンテナンス処理実行時のデータベース再編成ログ※3

1,484

1,484

メンテナンス処理実行時

×

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_maintain_[スケジューラーサービス名]{1|2|3|4}.log※8

1,484

1,484

メンテナンス処理実行時

自動再編成ログファイル※4

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqautocond{1|2|3|4}.log※9

自動再編成処理実行時のデータベース再編成ログ※3

764

764

自動再編成処理実行時

×

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsautocond{1|2|3|4}.log※9

764

764

自動再編成処理実行時

定義チェックログファイル※4

/var/opt/jp1ajs2/log/ajscheck{1|2}.log

定義内容の事前チェックログ

8,192

4,000,000

環境設定の定義チェックのログファイルサイズ

1.2.6(6)

定義チェックトレースログファイル※4

/var/opt/jp1ajs2/log/tracelog.ch

定義内容の事前チェックによって出力されるトレースログ※3,※5

3,072

2,097,151

ラップアラウンド

1.2.6(6)

組み込みDB操作コマンド実行ログ※4

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsembdbbackup.log

組み込みDBの操作コマンドによって出力されるログ※3

−

−

−※12

×

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsembdbrstr.log

−

−

−※12

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdboplog[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbrorg[ホスト名][スケジューラーサービス名]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbreclaim[ホスト名][スケジューラーサービス名]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbreclaim_nv_[ホスト名][スケジューラーサービス名]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbaddarea[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbaddlog[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbstop[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbstop_nv[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbstart[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbstart_nv[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbcancel[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbunset[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbbuild[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbsetup[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbstatus[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbinstl{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbuninstl{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbmaintain{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbmgrctl[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

組み込みDB自動メンテナンスログ※4

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/dbautomaintenance[ホスト名].{log|old}

組み込みDBの自動メンテナンス時に出力されるログ

4,096

4,096

自動メンテナンス実行時

×

jajs_dbbackupコマンド実行ログ※4

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_dbbackup_[組み込みDBセットアップ識別子]_{1|2}.log

組み込みDBのバックアップ取得時に出力されるログ※3

8,192

8,192

4,096

×

jajs_dbrestoreコマンド実行ログ※4

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_dbrestore_[組み込みDBセットアップ識別子]_{1|2}.log

組み込みDBのリストア時に出力されるログ※3

8,192

8,192

4,096

×

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdb_ebrstr[組み込みDBセットアップ識別子].log

1,024

1,024

jajs_dbrestoreコマンド実行時

エージェント管理トレースログ※4

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsagttrace

−※3,※5

20,480

20,480

ラップアラウンド

×

エージェント管理ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsagtmd{1|2}.log

エージェント管理制御のエージェント情報※3

8,192

8,192

4,096

1.2.6(7)

通信制御トレースログ

/var/opt/jp1ajs2/log/tracelog-nw

−※3,※5

40,960

40,960

ラップアラウンド

1.2.6(8)

通信制御ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsnetwd{1|2|3|4|5}.log

−※3

51,200

51,200

10,240

1.2.6(8)

エクスポートコマンドトレースログファイル※4

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_rpenvexport_[論理ホスト名]_{1|2|3|4}.log

−※3

256

256

32

×

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsdbenvexport_[論理ホスト名]_{1|2|3|4}.log

−※3

256

256

32

インポートコマンドトレースログファイル※4

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_rpenvimport_[論理ホスト名]_{1|2|3|4}.log

−※3

256

256

32

×

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsdbenvimport_[論理ホスト名]_{1|2|3|4}.log

−※3

256

256

32

移行コマンド実行ログ※4

/var/opt/jp1ajs2/log/JP1AJS3_DBCnvExport_{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20}.log※13

移行コマンドによって出力されるログ※3

10

200

ajscnvdbexportコマンド実行時

×

/var/opt/jp1ajs2/log/JP1AJS3_DBCnvImport_{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20}.log※13

10

200

ajscnvdbimportコマンド実行時

ajsdbmgrd内部ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsdbmgrd_[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2}.log

DB稼働制御プロセスの内部ログ※3

8,192

8,192

4,096

1.2.6(9)

ajsshmdelコマンドトレースログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsshmdel{1|2}.log

共有メモリー情報を削除したときに出力されるログ※3

1

256

128

×

フレキシブルジョブ実行要求元ログファイル※4

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsfxreq{1|2}.log

フレキシブルジョブの実行要求元（マネージャーホスト※14）で出力されるログ

20,480

4,000,000

環境設定のログファイルのサイズ（10,240）

1.2.6(10)

フレキシブルジョブ実行先ログファイル※4

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsfxexec{1|2}.log

フレキシブルジョブの実行先（宛先エージェント）で出力されるログ

20,480

4,000,000

環境設定のログファイルのサイズ（10,240）

1.2.6(10)

フレキシブルジョブトレースログファイル※4

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsfxtrace

−※3,※5

20,480

20,480

ラップアラウンド

×

一斉配信エージェントおよび一斉配信の宛先エージェントログファイル※4

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsfxbcctl{1|2}.log

−※3

20,480

4,000,000

環境設定のログファイルのサイズ（10,240）

1.2.6(10)

一斉配信エージェントログファイル※4

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsfxdstr{1|2}.log

一斉配信エージェントで出力するログ

40,960

4,000,000

環境設定のログファイルのサイズ（20,480）

1.2.6(10)

HTTP接続ジョブ実行内部トレースログファイル※4

/var/opt/jp1ajs2/log/ajshttptrace

−※3,※5

20,480

20,480

ラップアラウンド

×

エージェント監視トレースログファイル※4

/var/opt/jp1ajs2/log/tracelog.agm

−※3,※5

20,480

20,480

ラップアラウンド

×

稼働状況ログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/ajsreport配下のファイル

各プロセスの稼働状況のログ※3,※5

604,800

1,814,400

ラップアラウンド

1.2.6(2)

jajs_extdbコマンドトレースログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_extdb_{1|2}.log

−※3

256

256

128

×

ODBC内部エラーログ

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsodbc{1|2}.log

−※3

4,096

4,096

2,048

×

JP1/IM2連携用コマンド内部トレースログ

/var/opt/jp1ajs2/log/IMDDAdapter_HITACHI_JP1_AJS3_{00|01}.log

−※3

2,048

2,048

1,024

×

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsimlinktrend_{1|2}.log

−※3

4,096

4,096

JP1/IM2連携用コマンド内部トレースログのサイズ（2,048）

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsimlinkunitshow_{1|2}.log

−※3

4,096

4,096

JP1/IM2連携用コマンド内部トレースログのサイズ（2,048）

JP1/IM2連携用コマンド内部情報ログ

論理ホストに対して連携機能を実行した場合

/var/opt/jp1ajs2/log/IMAC_[論理ホスト名]_{00|01}.log

物理ホストに対して連携機能を実行した場合

/var/opt/jp1ajs2/log/IMAC_{00|01}.log

−※3

−※15

−※15

JP1/IM2との連携機能実行時

×

JP1/IM2連携用コマンド内部エラーログ

論理ホストに対して連携機能を実行した場合

/var/opt/jp1ajs2/log/IMACE_[論理ホスト名]_{00|01}.log

物理ホストに対して連携機能を実行した場合

/var/opt/jp1ajs2/log/IMACE_{00|01}.log

−※3

20

20

JP1/IM2との連携機能実行時

×

JP1/IM2連携用コマンド一時出力ファイル

論理ホストに対して連携機能を実行した場合

/var/opt/jp1ajs2/tmp/IMAgps_[論理ホスト名]

物理ホストに対して連携機能を実行した場合

/var/opt/jp1ajs2/tmp/IMAgps

−※3

−※15

−※15

JP1/IM2との連携機能実行時

×

ジョブ実行結果ログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/jobexecresult/ajsjobexecresult{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12}.log

エージェントホストでのジョブの実行情報

196,608

1,048,576

環境設定のログファイルのサイズ（16,384）

1.2.6(3)

イベントジョブ実行結果ログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/evjobexecresult/ajsevjobexecresult{1|2|3|4}.log

エージェントホストでのイベントジョブの実行情報

65,536

1,048,576

環境設定のログファイルのサイズ（16,384）

1.2.6(4)

jajs_cnvdbコマンド実行ログ※4

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_cnvdb[_論理ホスト名]{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20}.log

−※3

10

10

jajs_cnvdbコマンド実行時

×

マネジメントポータル実行環境内部ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_sysshow_{1|2}.log

−※3

8,192

8,192

4,096

×

ajssysctlmd内部ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/ajssysctlmd{1|2}.log

マネジメントポータル実行環境（マネージャープロセス）の内部ログ

プロセスの起動停止，受付処理開始終了，JP1/BaseのAPIの実行結果を出力する

8,192

4,000,000

ajssysctlmd内部ログサイズ（4,096）

1.2.6(14)

ajssysctlad内部ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/ajssysctlad{1|2}.log

マネジメントポータル実行環境（エージェントプロセス）の内部ログ

プロセスの起動停止，受付処理開始終了，JP1/BaseのAPIの実行結果を出力するログ

8,192

4,000,000

ajssysctlad内部ログサイズ（4,096）

1.2.6(14)

ajssysctlトレースログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/tracelog.sc

プロセスのトレースログ

20,480

20,480

ラップアラウンド

×

ajssysctlmdログ

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsscm-log{1|2}.log

クライアントからの接続情報や，操作情報を出力するログ

20,480

4,000,000

環境設定のログファイルのサイズ（10,240）

1.2.6(14)

ajssysctladログ

/var/opt/jp1ajs2/log/ajssca-log{1|2}.log

マネージャーホストからの操作情報を出力するログ

20,480

4,000,000

環境設定のログファイルのサイズ（10,240）

1.2.6(14)

（凡例）

×：ログファイルの設定変更はできません。

注※1

「デフォルトのディスク占有量」「最大ディスク占有量」の単位は，「キロバイト」です。括弧内の値は，「ギガバイト」で表したときの値です。

注※2

「ファイルの切り替え時期」の括弧内の値は，ログファイルが切り替わるタイミングのデフォルトを記載しています。単位は「キロバイト」です。

注※3

出力される情報の形式は公開していません。

注※4

クラスタ運用時にもデフォルトのディレクトリに出力されます。

注※5

バイナリー情報のため参照できません。

注※6

jp1ajs2_setup_clusterコマンドトレースログファイルは論理ホストのセットアップ時に出力されるログで，運用時にログサイズが増加することはありません。

注※7

すでに作成済みの論理ホストがある状態で異なる論理ホストを作成した場合は，異なる論理ホスト名でログディレクトリが作成されます。

注※8

クラスタ運用時はファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

jajs_maintain_manager_[論理ホスト名]{1|2|3|4}.log

jajs_maintain_[スケジューラーサービス名]_[論理ホスト名]{1|2|3|4}.log

注※9

クラスタ運用時はファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

jpqautocond_[論理ホスト名]{1|2|3|4}.log

ajsautocond_[論理ホスト名]{1|2|3|4}.log

注※10

クラスタ運用時はファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

  /var/opt/jp1ajs2/log/ajsqlexeclog-[論理ホスト名]

フルパス名が256バイト以上である場合，[論理ホスト名]は論理ホスト名の先頭から30バイトとなります。

注※11

最新の実行結果は，「01」のログファイルに出力されます。コマンドが実行されると，ログファイルはそれぞれ＋1した数値のファイル名にリネームされ，「01」のログファイルが新たに作成されます。ログファイル名の最大数値までファイルがある状態でコマンドを実行すると，いちばん大きな数値のログファイルにあるログ情報が破棄されます。

注※12

無限に大きくなります。必要に応じて退避，削除してください。

注※13

最新の実行結果は，いちばん大きな数値のログファイルに出力されます。ログファイル名の最大数値までファイルがある状態でコマンドを実行すると，「01」のログファイルにあるログ情報が破棄されます。

注※14

中継する場合は中継エージェント，中継しない場合はマネージャーホストに出力されます。

注※15

定義されているユニット数および実行エージェント数に比例してファイルサイズが大きくなります。

表1‒14　JP1/AJS3 - Agentのログファイルおよびディレクトリ一覧（UNIXの場合）

ログの種類

ログファイル名・ディレクトリ名

出力される情報の内容

デフォルトのディスク占有量※1

最大ディスク占有量※1

ファイルの切り替え時期※2

設定変更の詳細

システム管理ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/JAJS_SPMD{1|2|3}.log

JP1/AJS3サービスの起動・停止・状態確認時のトレースログ※3

384

33,554,432（32ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ（128）

1.2.6(1)

/var/opt/jp1ajs2/log/JAJS_SPMD_COMMAND{1|2|3}.log

384

33,554,432（32ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ（128）

ジョブ実行エージェントログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagtexec{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

ジョブ実行時のジョブ実行制御エージェントプロセスのトレースログ※3

4,096

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

1.2.6(3)

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagtexeccld{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

4,096

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagtexecdmn{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

4,096

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagtexecmon{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

4,096

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

ジョブ実行クライアントログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqcliexec{1|2}.log

jpqxxxxコマンドJpqxxxxAPIの実行トレースログ※3

1,024

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

1.2.6(3)

イベント・アクション制御エージェントログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jpoagent{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

イベントジョブ実行時のイベント・アクション制御エージェントのトレースログ※3

24,576

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（3,072）

1.2.6(4)

/var/opt/jp1ajs2/log/jpoagtsub{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}.log

32,768

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

イベント監視ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jpoeventwatch{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

JP1イベント受信監視ジョブ・ログファイル監視ジョブ実行時のトレースログ※3

73,728

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（9,216）

1.2.6(4)

イベント検索ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jpoevsearch{1|2}.log

JP1イベント受信監視ジョブの実行前イベント検索実行時のトレースログ※3

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

1.2.6(4)

ファイル監視ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jpocwtflMain{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13}.log

ファイル監視ジョブ実行時のトレースログ※3

26,624

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

1.2.6(4)

実行間隔制御ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jpocwttmMain{1|2|3|4|5|6}.log

実行間隔制御ジョブ実行時のトレースログ※3

1,536

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（256）

1.2.6(4)

メール監視ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jpocwtmlmain{1|2}.log

メール連携機能を使用したときのメール受信監視ジョブ実行時のトレースログ※3

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

1.2.6(4)

メール配信ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jpomailrecv{1|2}.log

メール連携のメール配信機能機能を使用したときのメール受信監視ジョブ実行時のトレースログ※3

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

1.2.6(4)

Cm2連携ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jpoovlink{1|2}.log※5

HP NNMを使った監視を行う場合のトレースログ※3

512

512

256

×

ジョブ実行内部ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagent/jpqagt_{00|01|02|03|04|05|06|07}.log

−※3,※4

12,288

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,536）

1.2.6(3)

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagent/jpqmon_{00|01|02|03|04|05|06|07}.log

−※3,※4

12,288

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,536）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagent/jpqnjpagt_{00|01|02|03|04|05|06|07}.log

−※3,※4

12,288

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,536）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagent/jpqnjpdata_{00|01}.log

−※3,※4

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

ジョブ実行内部ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqclient/jpqclient_{00|01|02|03|04|05|06|07|08|09}.log

−※3,※4

30,720

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（3,072）

1.2.6(3)

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqclient/jpqclientnjp_{00|01|02|03|04|05|06|07|08|09}.log

−※3,※4

30,720

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（3,072）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqclient/jpqnjpdata_{00|01}.log

−※3,※4

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

イベント・アクション共通ログ※5

/var/opt/jp1ajs2/log/jpocommonerr{1|2}.log

−※3

16,384

4,194,304

（4ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（8,192）

1.2.6(4)

jajs_configコマンドトレースログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_config_{1|2}.log

環境設定パラメーターの設定時に出力されるログ※3

1

256

128

×

jajs_setup_clusterコマンドトレースログファイル※5

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_setup_cluster_{01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20}.log※9

クラスタ環境の環境設定時に出力されるログ※3

200

200

jajs_setup_clusterコマンド実行時

×

jp1ajs2_setup_clusterコマンドトレースログファイル※6

/var/opt/jp1ajs2/log/JAJS_SETUP/論理ホスト名/jajs_setup.log※7

論理ホストのセットアップ時に出力されるログ※3

10

100

なし

×

jajs_killall.clusterコマンドトレースログファイル

共有ディレクトリ/jp1ajs2/log/jajs_killall.cluster_論理ホスト名.{1|2|3|4|5}.log

論理ホスト対応のプロセスを強制終了させたときに出力されるログ※3

50

50

jajs_killall.cluster実行時

1.2.6(11)

jajsshowadminusrコマンドトレースログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/jajsadminusr_{1|2}.log

AJS管理者の設定および参照ログ※3

1

256

128

×

jajs_pmtconコマンドトレースログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_pmtcon_{1|2}.log

接続元制限の設定時に出力されるログ※3

1

256

128

×

キューレスログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsql-log{1|2}.log

キューレスエージェントサービスのジョブ実行情報

16,384

4,000,000

環境設定のキューレスログファイルのサイズ（8,192）

1.2.6(5)

キューレストレースログファイル※5

/var/opt/jp1ajs2/log/tracelog.ql

キューレスジョブ，およびキューレスジョブ実行制御関連コマンド実行時のトレースログ※3,※4

15,360

2,097,151

ラップアラウンド

1.2.6(5)

キューレスジョブ実行内部ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsqlexeclog※5,※8

キューレスジョブ実行時のトレースログ※3,※4

24,576

2,097,151

ラップアラウンド

1.2.6(5)

キューレスジョブのステータスファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsqlstat.dat

実行中のキューレスジョブの情報※3，※4

2,048

2,000,000

ラップアラウンド

1.2.6(5)

定義チェックログファイル※5

/var/opt/jp1ajs2/log/ajscheck{1|2}.log

定義内容の事前チェックログ

8,192

4,000,000

環境設定の定義チェックのログファイルサイズ

1.2.6(6)

定義チェックトレースログファイル※5

/var/opt/jp1ajs2/log/tracelog.ch

定義内容の事前チェックによって出力されるトレースログ※3,※4

3,072

2,097,151

ラップアラウンド

1.2.6(6)

ajsshmdelコマンドトレースログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsshmdel{1|2}.log

共有メモリー情報を削除したときに出力されるログ※3

1

256

128

×

フレキシブルジョブ実行要求元ログファイル※5

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsfxreq{1|2}.log

フレキシブルジョブの実行要求元（中継エージェント※10）で出力されるログ

20,480

4,000,000

環境設定のログファイルのサイズ（10,240）

1.2.6(10)

フレキシブルジョブ実行先ログファイル※5

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsfxexec{1|2}.log

フレキシブルジョブの実行先（宛先エージェント）で出力されるログ

20,480

4,000,000

環境設定のログファイルのサイズ（10,240）

1.2.6(10)

フレキシブルジョブトレースログファイル※5

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsfxtrace

−※3,※4

20,480

20,480

ラップアラウンド

×

一斉配信エージェントおよび一斉配信の宛先エージェントログファイル※5

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsfxbcctl{1|2}.log

−※3

20,480

4,000,000

環境設定のログファイルのサイズ（10,240）

1.2.6(10)

一斉配信エージェントログファイル※5

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsfxdstr{1|2}.log

一斉配信エージェントで出力するログ

40,960

4,000,000

環境設定のログファイルのサイズ（20,480）

1.2.6(10)

HTTP接続ジョブ実行内部トレースログファイル※5

/var/opt/jp1ajs2/log/ajshttptrace

−※3,※4

20,480

20,480

ラップアラウンド

×

ジョブ実行履歴ログファイル※11

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqjobhistory{0|1}.log

JP1/AJS3 - Agent Minimal Editionで出力するジョブの実行履歴ログ

1,024

65,536

環境設定のログファイルのサイズ（512）

1.2.6(3)

ジョブ実行結果ログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/jobexecresult/ajsjobexecresult{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12}.log

エージェントホストでのジョブの実行情報

196,608

1,048,576

環境設定のログファイルのサイズ（16,384）

1.2.6(3)

イベントジョブ実行結果ログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/evjobexecresult/ajsevjobexecresult{1|2|3|4}.log

エージェントホストでのイベントジョブの実行情報

65,536

1,048,576

環境設定のログファイルのサイズ（16,384）

1.2.6(4)

マネジメントポータル実行環境内部ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_sysshow_{1|2}.log

−※3

8,192

8,192

4,096

×

ajssysctlad内部ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/ajssysctlad{1|2}.log

マネジメントポータル実行環境（エージェントプロセス）の内部ログ

プロセスの起動停止，受付処理開始終了，JP1/BaseのAPIの実行結果を出力する

8,192

4,000,000

ajssysctlad内部ログサイズ（4,096）

1.2.6(14)

ajssysctlトレースログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/tracelog.sc

プロセスのトレースログ

20,480

20,480

ラップアラウンド

×

ajssysctladログ

/var/opt/jp1ajs2/log/ajssca-log{1|2}.log

マネージャーホストからの操作情報を出力するログ

20,480

4,000,000

環境設定のログファイルのサイズ（10,240）

1.2.6(14)

（凡例）

×：ログファイルの設定変更はできません。

注※1

「デフォルトのディスク占有量」「最大ディスク占有量」の単位は，「キロバイト」です。括弧内の値は，「ギガバイト」で表したときの値です。

注※2

「ファイルの切り替え時期」の括弧内の値は，ログファイルが切り替わるタイミングのデフォルトを記載しています。単位は「キロバイト」です。

注※3

出力される情報の形式は公開していません。

注※4

バイナリー情報のため参照できません。

注※5

クラスタ運用時にもデフォルトのディレクトリに出力されます。

注※6

jp1ajs2_setup_clusterコマンドトレースログファイルは論理ホストのセットアップ時に出力されるログで，運用時にログサイズが増加することはありません。

注※7

すでに作成済みの論理ホストがある状態で異なる論理ホストを作成した場合は，異なる論理ホスト名でログディレクトリが作成されます。

注※8

クラスタ運用時はファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

  /var/opt/jp1ajs2/log/ajsqlexeclog-[論理ホスト名]

フルパス名が256バイト以上である場合，[論理ホスト名]は論理ホスト名の先頭から30バイトとなります。

注※9

最新の実行結果は，「01」のログファイルに出力されます。コマンドが実行されると，ログファイルはそれぞれ＋1した数値のファイル名にリネームされ，「01」のログファイルが新たに作成されます。ログファイル名の最大数値までファイルがある状態でコマンドを実行すると，いちばん大きな数値のログファイルにあるログ情報が破棄されます。

注※10

中継する場合は中継エージェント，中継しない場合はマネージャーホストに出力されます。

注※11

JP1/AJS3 - Agent Minimal Edition専用のログファイルです。JP1/AJS3 - Agentでは出力されません。

表1‒15　JP1/AJS3 - Web Consoleのログファイルおよびディレクトリ一覧（UNIXの場合）

ログの種類

ログファイル名・ディレクトリ名

出力される情報の内容

デフォルトのディスク占有量※1

最大ディスク占有量※1

ファイルの切り替え時期

設定変更の詳細

コマンドログ

/var/opt/jp1ajs3web/log/ajswebsetup{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}.log

セットアップコマンド操作ログ

128

16,384

ラップアラウンド

1.2.6(13)

/var/opt/jp1ajs3web/log/jajs_web{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}.log

サービス起動コマンド操作ログ

128

16,384

ラップアラウンド

/var/opt/jp1ajs3web/log/jajs_web_stop{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}.log

サービス停止コマンド操作ログ

128

16,384

ラップアラウンド

アプリケーションサーバログ※2

/var/opt/jp1ajs3web/log/appserver{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}.log

操作ログおよびAPIへのリクエストのログ

8,192

16,384

ラップアラウンド

1.2.6(13)

アプリケーションサーバ共通ログ※2

/var/opt/jp1ajs3web/log/appserversys{1|2}.log

Webアプリケーションサーバの起動停止ログ

8,192

8,192

ラップアラウンド

×

（凡例）

×：ログファイルの設定変更はできません。

注※1

単位が記載されていない場合，「デフォルトのディスク占有量」「最大ディスク占有量」の単位は，「キロバイト」です。

注※2

UTF-8形式のログファイルとして出力されます。

1.2.6　ログファイル設定変更の可否

ログファイル設定変更の可否について説明します。

各ログファイルの設定変更可否の表で，「ログ設定の変更可否」，「対象OS」，および「対象製品」は次に示す記号で表記します。

ログ設定の変更可否

○：変更できます。

×：変更できません。

対象OS

W：Windows

U：UNIX

対象製品

M：JP1/AJS3 - Manager

A：JP1/AJS3 - Agent

V：JP1/AJS3 - View

W：JP1/AJS3 - Web Console

(1)　システム管理のログファイル

システム管理のログファイルの設定変更可否を，次の表に示します。

表1‒16　システム管理のログファイルの設定変更可否

ログの種類

ログ設定の変更可否

ログ設定項目の説明

対象OS

対象製品

ディスク占有量

出力先

面数

システム管理ログ

○

×

○

ディスク占有量

環境設定パラメーターLOGSIZE（システム管理のログ）で変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.3.2 システム管理の環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

面数

環境設定パラメーターLOGFILENUMで変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.3.2 システム管理の環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

W，U

M，A

(2)　スケジューラーサービスのログファイル

スケジューラーサービスのログファイルの設定変更可否を，次の表に示します。

表1‒17　スケジューラーサービスのログファイルの設定変更可否

ログの種類

ログ設定の変更可否

ログ設定項目の説明

対象OS

対象製品

ディスク占有量

出力先

面数

スケジューラーログ（スケジューラーサービス単位）

○

○

×

ディスク占有量

変更時は，jajs_configコマンドで環境設定パラメーターLOGSIZEを設定してください。

ディスク占有量の見積もり方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.1 スケジューラーログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

出力先

環境設定パラメーターAJSLOGFILE1およびAJSLOGFILE2で変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2 スケジューラーサービスの環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

W，U

M

スケジューラーログ（ホスト単位）

○

○

×

ディスク占有量

変更時は，jajs_configコマンドで環境設定パラメーターHOSTLOGSIZEを設定してください。

ディスク占有量の見積もり方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.1 スケジューラーログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

出力先

環境設定パラメーターHOSTLOGFILE1およびHOSTLOGFILE2で変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.3.2 システム管理の環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

W，U

M

ajsinetd内部ログ

○

×

×

ディスク占有量

変更時は，jajs_configコマンドで環境設定パラメーターAJSINETDLOGSIZEを設定してください。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2 スケジューラーサービスの環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

W，U

M

ajscdinetd内部ログ

○

×

×

ディスク占有量

変更時は，jajs_configコマンドで環境設定パラメーターAJSCDINETDLOGSIZEを設定してください。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2 スケジューラーサービスの環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

W，U

M

ajsmonsvr内部ログ

○

×

×

ディスク占有量

変更時は，jajs_configコマンドで環境設定パラメーターCDMONSVRLOGSIZEを設定してください。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2 スケジューラーサービスの環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

W，U

M

共通のスケジューラートレースログ

○

○

×

ディスク占有量

変更時は，ajstrsetszコマンドを使用してください。

出力先

クラスタ運用時にもデフォルトのフォルダまたはディレクトリに出力されます。

環境設定パラメーターTRACELOGFILEで変更できます。詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2 スケジューラーサービスの環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

W，U

M

スケジューラーサービス単位のスケジューラートレースログ

○

○

×

ディスク占有量

変更時は，ajstrsetszコマンドを使用してください。

出力先

クラスタ運用時にもデフォルトのフォルダまたはディレクトリに出力されます。

環境設定パラメーターTRACELOGDIVDIRで変更できます。詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2 スケジューラーサービスの環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

W，U

M

フロー制御サブプロセス内部ログ

○

○

×

ディスク占有量

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.6 フロー制御サブプロセスが出力するログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

出力先

環境設定パラメーターAJSLOGDIR（スケジューラーサービス用）で変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2 スケジューラーサービスの環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

W，U

M

稼働状況ログファイル

○

○

×

ディスク占有量

変更時は，jajs_configコマンドで環境設定パラメーターAJSREPORTSTOREDAYPERIODを設定してください。

ディスク占有量の見積もり方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.8 稼働状況ログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

出力先

環境設定パラメーターAJSREPORTDIRで変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2 スケジューラーサービスの環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

W，U

M

(3)　ジョブ実行制御のログファイル

ジョブ実行制御のログファイルの設定変更可否を，次の表に示します。

表1‒18　ジョブ実行制御のログファイルの設定変更可否

ログの種類

ログ設定の変更可否

ログ設定項目の説明

対象OS

対象製品

ディスク占有量

出力先

面数

ジョブ実行マネージャーログ

Windows：

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpqmanexec{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15}.log

UNIX：

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpqmanexec{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15}.log

○

○

○

ディスク占有量

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.5 ジョブ実行環境のログのサイズを見積もる」を参照してください。

出力先

環境設定パラメーターAJSLOGDIR（スケジューラーサービス用）で変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2 スケジューラーサービスの環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

面数

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.5 ジョブ実行環境のログのサイズを見積もる」を参照してください。

W，U

M

ジョブ実行マネージャーログ

Windows：

Mgr_Path¥log¥jpqmanexec{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15}.log

UNIX：

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqmanexec{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15}.log

○

×

○

ディスク占有量

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.5 ジョブ実行環境のログのサイズを見積もる」を参照してください。

面数

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.5 ジョブ実行環境のログのサイズを見積もる」を参照してください。

W，U

M

ジョブ実行状態通知ログ

○

○

○

ディスク占有量

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.5 ジョブ実行環境のログのサイズを見積もる」を参照してください。

出力先

環境設定パラメーターAJSLOGDIR（スケジューラーサービス用）で変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2 スケジューラーサービスの環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

面数

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.5 ジョブ実行環境のログのサイズを見積もる」を参照してください。

W，U

M

ジョブ実行エージェントログ

○

×

○

ディスク占有量

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.5 ジョブ実行環境のログのサイズを見積もる」を参照してください。

面数

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.5 ジョブ実行環境のログのサイズを見積もる」を参照してください。

W，U

M，A

ジョブ実行クライアントログ

ジョブ実行内部ログ

Windows：

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpqmanager¥jpqman_{00|01|02|03}.log

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpqmanager¥jpqmandb_{00|01|02|03}.log

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpqmanager¥jpqmannjp_{00|01|02|03}.log

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpqmanager¥jpqnjpdata_{00|01}.log

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpqnotify¥jpqnotify_{00|01}.log

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpqnotify¥jpqnotifynjp_{00|01}.log

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpqnotify¥jpqnjpdata_{00|01}.log

UNIX：

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpqmanager/jpqman_{00|01|02|03}.log

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpqmanager/jpqmandb_{00|01|02|03}.log

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpqmanager/jpqmannjp_{00|01|02|03}.log

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpqmanager/jpqnjpdata_{00|01}.log

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpqnotify/jpqnotify_{00|01}.log

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpqnotify/jpqnotifynjp_{00|01}.log

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpqnotify/jpqnjpdata_{00|01}.log

○

○

○

ディスク占有量

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.5 ジョブ実行環境のログのサイズを見積もる」を参照してください。

出力先

環境設定パラメーターAJSLOGDIR（スケジューラーサービス用）で変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2 スケジューラーサービスの環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

面数

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.5 ジョブ実行環境のログのサイズを見積もる」を参照してください。

W，U

M

ジョブ実行内部ログ

（上記以外のジョブ実行内部ログ）

○

×

○

ディスク占有量

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.5 ジョブ実行環境のログのサイズを見積もる」を参照してください。

面数

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.5 ジョブ実行環境のログのサイズを見積もる」を参照してください。

W，U

M，A

ジョブ実行結果ログファイル

○

○

○

ディスク占有量，出力先および面数

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.9 ジョブ実行結果ログファイルおよびイベントジョブ実行結果ログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

W，U

M，A

ジョブ実行履歴ログファイル

○

×

○

ディスク占有量

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録G.2(3) ジョブ実行履歴ログファイルの見積もり」を参照してください。

面数

環境設定パラメーターJobHistoryLogFileCountで変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5.2 ジョブ実行環境の環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

W，U

A

(4)　イベント・アクション制御のログファイル

イベント・アクション制御のログファイルの設定変更可否を，次の表に示します。

表1‒19　イベント・アクション制御のログファイルの設定変更可否

ログの種類

ログ設定の変更可否

ログ設定項目の説明

対象OS

対象製品

ディスク占有量

出力先

面数

イベント・アクション制御マネージャーログ

○

○

○

ディスク占有量

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.3 イベントジョブが出力するログのサイズを見積もる」を参照してください。

出力先

ログの種類によって異なります※1。

面数

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.3 イベントジョブが出力するログのサイズを見積もる」を参照してください。

W，U

M

イベント・アクション制御エージェントログ

○

○

○

ディスク占有量

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.3 イベントジョブが出力するログのサイズを見積もる」を参照してください。

出力先

環境設定パラメーターWaitInfFileOutDir（エージェントプロセス用）の設定で変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.6.2 イベント・アクション制御の環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

面数

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.3 イベントジョブが出力するログのサイズを見積もる」を参照してください。

W，U

M，A

イベント監視ログ

○

○

○

ディスク占有量

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.3 イベントジョブが出力するログのサイズを見積もる」を参照してください。

出力先

環境設定パラメーターWaitInfFileOutDir（エージェントプロセス用）の設定で変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.6.2 イベント・アクション制御の環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

面数

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.3 イベントジョブが出力するログのサイズを見積もる」を参照してください。

W，U

M，A

イベント検索ログ

ファイル監視ログ

実行間隔制御ログ

Outlookを使用しないメール送信ジョブのログ

○

○

×

ディスク占有量

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.3 イベントジョブが出力するログのサイズを見積もる」を参照してください。

出力先

環境設定パラメーターWaitInfFileOutDir（エージェントプロセス用）の設定で変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.6.2 イベント・アクション制御の環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

W

M，A

メール監視ログ（共通）

○

○

○

ディスク占有量

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.3 イベントジョブが出力するログのサイズを見積もる」を参照してください。

出力先

ログの種類によって異なります※2。

面数

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.3 イベントジョブが出力するログのサイズを見積もる」を参照してください。

W

M，A

メール監視ログ

U

メール監視ログ（メール連携をデスクトップ上で行う場合）

○

○

○

ディスク占有量

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.3 イベントジョブが出力するログのサイズを見積もる」を参照してください。

出力先

クラスタ運用時も，物理ホスト上のフォルダに出力されます。環境設定パラメーターWaitInfFileOutDir（エージェントプロセス用）の設定で変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.6.2 イベント・アクション制御の環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

面数

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.3 イベントジョブが出力するログのサイズを見積もる」を参照してください。

W

M，A

メール監視ログ（メール連携をサービス上で行う場合）

メール配信ログ

○

×

○

ディスク占有量

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.3 イベントジョブが出力するログのサイズを見積もる」を参照してください。

面数

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.3 イベントジョブが出力するログのサイズを見積もる」を参照してください。

U

M，A

イベント・アクション共通ログ

○

×

×

ディスク占有量

クラスタ運用時にもデフォルトのフォルダまたはディレクトリに出力されます。

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.3 イベントジョブが出力するログのサイズを見積もる」を参照してください。

W，U

M，A

イベントジョブ実行結果ログファイル

○

○

○

ディスク占有量，出力先および面数

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.9 ジョブ実行結果ログファイルおよびイベントジョブ実行結果ログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

W，U

M，A

注※1

イベント・アクション制御マネージャーログのログファイルの出力先の変更方法は，ログの種類によって異なります。

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpomanager{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13}.log（Windows），/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpomanager{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13}.log（UNIX），Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpomgrsub{1|2|3|4|5|6|7|8}.log（Windows），および/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpomgrsub{1|2|3|4|5|6|7|8}.log（UNIX）

環境設定パラメーターAJSLOGDIR（スケジューラーサービス用）の設定で変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2 スケジューラーサービスの環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

上記以外のイベント・アクション制御マネージャーログ

環境設定パラメーターWaitInfFileOutDir（マネージャープロセス用）の設定で変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.6.2 イベント・アクション制御の環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

注※2

メール監視ログ（共通）（Windows）およびメール監視ログ（UNIX）のログファイルの出力先の変更方法は，ログの種類によって異なります。

Mgr_Path¥log¥jpocwtmlmain{1|2}.log（Windows），Agt_Path¥log¥jpocwtmlmain{1|2}.log（Windows），および/var/opt/jp1ajs2/log/jpocwtmlmain{1|2}.log（UNIX）

環境設定パラメーターWaitInfFileOutDir（エージェントプロセス用）の設定で変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.6.2 イベント・アクション制御の環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

上記以外のログ

クラスタ運用時も，物理ホスト上のフォルダまたはディレクトリに出力されます。環境設定パラメーターWaitInfFileOutDir（エージェントプロセス用）の設定で変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.6.2 イベント・アクション制御の環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

(5)　キューレスジョブのログファイル

キューレスジョブのログファイルの設定変更可否を，次の表に示します。

表1‒20　キューレスジョブのログファイルの設定変更可否

ログの種類

ログ設定の変更可否

ログ設定項目の説明

対象OS

対象製品

ディスク占有量

出力先

面数

キューレスログファイル

○

○

×

ディスク占有量

変更時は，jajs_configコマンドで環境設定パラメーターAJSQL_LOGSIZEを設定してください。

ディスク占有量の見積もり方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　7.2.1(1) キューレスログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

出力先

環境設定パラメーターAJSQL_LOGFILEで変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.10.2 キューレスジョブ実行環境の環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

W，U

M，A

キューレストレースログファイル

○

○

×

ディスク占有量

クラスタ運用時にもデフォルトのフォルダまたはディレクトリに出力されます。

変更時は，ajsqltrsetszコマンドを使用してください。

出力先

環境設定パラメーターAJSQL_TRACELOGFILEで変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.10.2 キューレスジョブ実行環境の環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

W，U

M，A

キューレスジョブ実行内部ログ

○

○

×

ディスク占有量

変更時は，ajsqlexecsetszコマンドを使用してください。ajsqlexecsetszコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlexecsetsz」を参照してください。

また，ディスク占有量の見積もり方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　7.2.1(3) キューレスジョブ実行内部ログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

出力先

ログの種類によって異なります※。

W，U

M，A

キューレスジョブのステータスファイル

○

○

×

ディスク占有量

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.10 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

出力先

環境設定パラメーターAJSQL_STATFILEで変更できます。詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.10.2 キューレスジョブ実行環境の環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

W，U

M，A

注※

キューレスジョブ実行内部ログのログファイルの出力先の変更方法は，ログの種類によって異なります。

Mgr_Path¥log¥ajsqlexeclog（Windows），Agt_Path¥log¥ajsqlexeclog（Windows），および/var/opt/jp1ajs2/log/ajsqlexeclog（UNIX）

環境設定パラメーターAJSQL_EXECLOG_AGTPATHで変更できます。詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.10.2 キューレスジョブ実行環境の環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

Mgr_Path¥log¥ajsqlexeclog_ftpd（Windows）および/var/opt/jp1ajs2/log/ajsqlexeclog_ftpd（UNIX）

環境設定パラメーターAJSQL_EXECLOG_FTPPATHで変更できます。詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.10.2 キューレスジョブ実行環境の環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

(6)　JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能のログファイル

JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能のログファイルの設定変更可否を，次の表に示します。

表1‒21　 JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能のログファイルの設定変更可否

ログの種類

ログ設定の変更可否

ログ設定項目の説明

対象OS

対象製品

ディスク占有量

出力先

面数

定義チェックログファイル

○

○

×

ディスク占有量

クラスタ運用時にもデフォルトのフォルダまたはディレクトリに出力されます。

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.5.1 JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定」を参照してください。

出力先

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.5.1 JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定」を参照してください。

W，U

M，A

定義チェックトレースログファイル

○

○

×

ディスク占有量

クラスタ運用時にもデフォルトのフォルダまたはディレクトリに出力されます。

変更時は，ajschktrsetszコマンドを使用してください。JP1/AJS3 Check Manager機能，またはJP1/AJS3 Check Agent機能を使用しない場合，トレースログファイルは作成されません。

出力先

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.5.1 JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定」を参照してください。

W，U

M，A

(7)　エージェント管理制御のログファイル

エージェント管理制御のログファイルの設定変更可否を，次の表に示します。

表1‒22　エージェント管理制御のログファイルの設定変更可否

ログの種類

ログ設定の変更可否

ログ設定項目の説明

対象OS

対象製品

ディスク占有量

出力先

面数

エージェント管理ログ

×

○

×

出力先

環境設定パラメーターAJSLOGDIR（システム管理用）で変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.3.2 システム管理の環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

W，U

M

(8)　通信制御のログファイル

通信制御のログファイルの設定変更可否を，次の表に示します。

表1‒23　通信制御のログファイルの設定変更可否

ログの種類

ログ設定の変更可否

ログ設定項目の説明

対象OS

対象製品

ディスク占有量

出力先

面数

通信制御トレースログ

×

○

×

出力先

環境設定パラメーターAJSLOGDIR（システム管理用）で変更できます。詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.3.2 システム管理の環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

U

M

通信制御ログ

(9)　組み込みDBのログファイル

組み込みDBのログファイルの設定変更可否を，次の表に示します。

表1‒24　組み込みDBのログファイルの設定変更可否

ログの種類

ログ設定の変更可否

ログ設定項目の説明

対象OS

対象製品

ディスク占有量

出力先

面数

ajsdbmgrd内部ログ

×

○

×

出力先

環境設定パラメーターAJSLOGDIR（システム管理用）で変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.3.2 システム管理の環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

W，U

M

(10)　フレキシブルジョブのログファイル

フレキシブルジョブのログファイルの設定変更可否を，次の表に示します。

表1‒25　フレキシブルジョブのログファイルの設定変更可否

ログの種類

ログ設定の変更可否

ログ設定項目の説明

対象OS

対象製品

ディスク占有量

出力先

面数

フレキシブルジョブ実行要求元ログファイル

○

×

×

ディスク占有量

環境設定パラメーターFXREQ_LOGSIZEで変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.9.2 フレキシブルジョブ実行環境の環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

W，U

M，A

フレキシブルジョブ実行先ログファイル

○

×

×

ディスク占有量

環境設定パラメーターFXEXEC_LOGSIZEで変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.9.2 フレキシブルジョブ実行環境の環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

W，U

M，A

一斉配信エージェント

○

×

×

ディスク占有量

環境設定パラメーターFXBCCTL_LOGSIZEで変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.9.2 フレキシブルジョブ実行環境の環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

W，U

M，A

一斉配信の宛先エージェントログファイル

一斉配信エージェントログファイル

○

×

×

ディスク占有量

環境設定パラメーターFXDSTR_LOGSIZEで変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.9.2 フレキシブルジョブ実行環境の環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

W，U

M，A

(11)　コマンドのログファイル

コマンドのログファイルの設定変更可否を，次の表に示します。

表1‒26　コマンドのログファイルの設定変更可否

ログの種類

ログ設定の変更可否

ログ設定項目の説明

対象OS

対象製品

ディスク占有量

出力先

面数

jajs_killall.clusterコマンドトレースログファイル

×

○

×

出力先

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　10.4.1 JP1/AJS3強制停止シェルスクリプト（jajs_killall.clusterコマンド）」を参照してください。

U

M

(12)　JP1/AJS3 - Viewのログファイル

JP1/AJS3 - Viewのログファイルの設定変更可否を，次の表に示します。

表1‒27　 JP1/AJS3 - Viewのログファイルの設定変更可否

ログの種類

ログ設定の変更可否

ログ設定項目の説明

対象OS

対象製品

ディスク占有量

出力先

面数

JP1/AJS3 - View情報ログ

○

×

×

ディスク占有量

変更時は，JP1/AJS3 - Viewの［環境設定］ダイアログボックスの［その他］タブで，［ログファイルの上限値］の指定を変更してください。

W

V

(13)　JP1/AJS3 - Web Consoleのログファイル

JP1/AJS3 - Web Consoleのログファイルの設定変更可否を，次の表に示します。

表1‒28　 JP1/AJS3 - Web Consoleのログファイルの設定変更可否

ログの種類

ログ設定の変更可否

ログ設定項目の説明

対象OS

対象製品

ディスク占有量

出力先

面数

コマンドログ

○

×

○

ディスク占有量

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.6.1(1) Web Consoleサーバのログのサイズと面数」，およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3.4.3(5)(e) COM_LOG_SIZE」を参照してください。

面数

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.6.1(1) Web Consoleサーバのログのサイズと面数」，およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3.4.3(5)(g) COM_LOG_NUM」を参照してください。

W

W

○

×

○

ディスク占有量

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.6.1(1) Web Consoleサーバのログのサイズと面数」，およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.3.3(5)(d) COM_LOG_SIZE」を参照してください。

面数

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.6.1(1) Web Consoleサーバのログのサイズと面数」，およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.3.3(5)(f) COM_LOG_NUM」を参照してください。

U

W

アプリケーションサーバログ

○

×

○

ディスク占有量

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.6.1(1) Web Consoleサーバのログのサイズと面数」，およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3.4.3(5)(i) SERVER_LOG_SIZE」を参照してください。

面数

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.6.1(1) Web Consoleサーバのログのサイズと面数」，およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3.4.3(5)(k) SERVER_LOG_NUM」を参照してください。

W

W

○

×

○

ディスク占有量

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.6.1(1) Web Consoleサーバのログのサイズと面数」，およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.3.3(5)(h) SERVER_LOG_SIZE」を参照してください。

面数

変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.6.1(1) Web Consoleサーバのログのサイズと面数」，およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.3.3(5)(j) SERVER_LOG_NUM」を参照してください。

U

W

(14)　マネジメントポータルのログファイル

マネジメントポータルのログファイルの設定変更可否を，次の表に示します。

表1‒29　マネジメントポータルのログファイルの設定変更可否

ログの種類

ログ設定の変更可否

ログ設定項目の説明

対象OS

対象製品

ディスク占有量

出力先

面数

ajssysctlmd内部ログ

○

×

×

ディスク占有量

環境設定パラメーターAJSSYSCTLDLOGSIZE（マネージャープロセス用）で変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.15.2(4) AJSSYSCTLDLOGSIZE（マネージャープロセス用）」を参照してください。

W，U

M

ajssysctlad内部ログ

○

×

×

ディスク占有量

環境設定パラメーターAJSSYSCTLDLOGSIZE（エージェントプロセス用）で変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.15.2(7) AJSSYSCTLDLOGSIZE（エージェントプロセス用）」を参照してください。

W，U

M，A

ajssysctlmdログ

○

×

×

ディスク占有量

環境設定パラメーターLOGSIZE（マネージャープロセス用）で変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.15.2(5) LOGSIZE（マネージャープロセス用）」を参照してください。

W，U

M

ajssysctladログ

○

×

×

ディスク占有量

環境設定パラメーターLOGSIZE（エージェントプロセス用）で変更できます。

詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.15.2(8) LOGSIZE（エージェントプロセス用）」を参照してください。

W，U

M，A

1.3　トラブル発生時に採取が必要な資料

トラブルが発生したときに採取が必要な資料を示します。

トラブルの要因として，JP1/AJS3の問題のほかに，OS，ユーザープログラム，オペレーションミスなどが考えられます。そのため，JP1/AJS3のログ以外にも，この節で説明している資料が必要になる場合があります。

JP1では採取が必要な資料を一括採取するための「資料採取ツール」を提供しています。資料採取ツールの初期設定で採取できる資料については，表中に記号で示しています。

1.3.1　Windowsの場合

(1)　OSのログ情報

次に示すOSのログ情報の採取が必要です。

表1‒30　トラブル発生時に採取が必要なOSのログ情報

情報の種類

デフォルトのファイル名

ツールでの採取

Windowsイベントログ

−

○

Windowsレジストリー情報

−

○

hostsファイル

servicesファイル

システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥hosts

システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥services

○

マシン構成情報※1

−

○

サービス起動されているPP一覧※1

−

○

ネットワーク構成情報※1

−

○

メモリーダンプ

−

×※2

クラッシュダンプ

−

×※2

問題レポート

−

×※2

（凡例）

○：資料採取ツールで資料を採取できる。

×：資料採取ツールで資料を採取できない。

−：デフォルトのファイル名なし。

注※1

これらの情報を含めたハードウェア環境，ソフトウェア環境，インターネット環境など，コンピュータに関するさまざまな情報が取得されます。

なお，情報採取の終了までに数分掛かることがあります。採取中は，［システム情報］ダイアログボックスが表示されますが，自動で閉じるため手動での操作は必要ありません。

注※2

採取方法については，「1.4.1(2) ダンプファイルを採取する」を参照してください。

(2)　JP1の情報

JP1に関する次の情報の採取が必要です。また，ネットワーク接続でのトラブルの場合，接続先ホスト上のファイルの採取も必要です。

表1‒31　JP1/AJS3のトラブル発生時に採取が必要なJP1の情報

情報の種類

デフォルトのファイル名

ツールでの採取

ログファイル

作業ファイル

定義ファイル

JP1/Baseのインストール先フォルダ¥log

JP1/Baseのインストール先フォルダ¥conf¥user_acl

Mgr_Data_Path※1¥log

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf

Mgr_Data_Path※1¥sys

Mgr_Data_Path※1¥database

Mgr_Data_Path※1¥jobinf

Mgr_Data_Path※1¥tmp¥schedule

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥PATCHLOG.txt

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ¥PATCHLOG.txt

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ¥resource

%ALLUSERSPROFILE%※1¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥log

%ALLUSERSPROFILE%※1¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf

JP1/AJS3 - Web Consoleのインストール先フォルダ¥PATCHLOG.txt

JP1/AJS3 - Web Consoleのインストール先フォルダ¥conf

JP1/AJS3 - Web Consoleのインストール先フォルダ¥sys

JP1/AJS3 - Web Consoleのインストール先フォルダ¥uCPSB¥CC¥server¥usrconf

JP1/AJS3 - Web Consoleのインストール先フォルダ¥uCPSB¥CC¥web¥redirector

JP1/AJS3 - Web Consoleのインストール先フォルダ¥uCPSB¥httpsd¥conf

Web_Data_Path※4¥conf

Web_Data_Path※4¥log

クラスタ運用している場合は次のフォルダの採取も必要です。

共有フォルダ¥JP1BASE¥log

共有フォルダ¥JP1BASE¥conf

共有フォルダ¥JP1AJS2

共有フォルダ¥jp1ajs3web

○

統合トレースログフォルダ

システムドライブ¥Program files (x86)※2,※3¥HITACHI¥HNTRLib2¥spool

○

製品情報ファイル格納フォルダ

システムドライブ¥Program Files (x86)※2,※3¥HITACHI¥jp1common¥JP1AJS2

○

データベースディレクトリのファイルリスト情報

−

○

JP1/Baseのファイルリスト情報

−

○

JP1/AJS3稼働中に使用している共有メモリー情報

−

○

（凡例）

○：資料採取ツールで資料を採取できる。

−：デフォルトのファイル名なし。

注※1

「Mgr_Data_Path」は次のパスを表します。

インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

「システムドライブ¥Windows」配下

「システムドライブ¥Program Files」配下

「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下

インストール先フォルダが上記以外の場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ

インストール先フォルダのデフォルトは，「システムドライブ¥Program Files (x86)¥HITACHI¥jp1ajs2」です。

注※2

32ビット版のWindowsの場合は，「Program Files (x86)」を「Program Files」と読み替えてください。

注※3

JP1/AJS3 - Web Consoleの場合は，「Program Files (x86)」を「Program Files」と読み替えてください。

注※4

「Web_Data_Path」は次のパスを表します。

インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS3WEB

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

「システムドライブ¥Windows」配下

「システムドライブ¥Program Files」配下

インストール先フォルダが上記以外の場合

JP1/AJS3 - Web Consoleのインストール先フォルダ

インストール先フォルダのデフォルトは，「システムドライブ¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS3WEB」です。

(3)　JP1/AJS3のプロセス一覧

Windowsの［タスクマネージャー］ウィンドウの［プロセス］タブでプロセスの動作状態を確認します。

JP1/AJS3のプロセスの情報については，「付録B.2 プロセス一覧（Windowsの場合）」を参照してください。

(4)　オペレーション内容

トラブル発生時のオペレーション内容について次に示す情報が必要です。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Agentの構成など）

再現性の有無

JP1/AJS3 - Viewからログインしている場合は，ログインユーザー名

JP1/AJS3 - Web Consoleを利用していて，Web GUIまたはユーザーアプリケーションからログインしている場合は，ログインユーザー名

(5)　画面上のエラー情報

次に示すハードコピーを採取してください。

アプリケーションエラーが発生した場合は，操作画面のハードコピー

エラーメッセージダイアログボックスのハードコピー（および詳細ボタンがある場合はその内容）

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，［コマンドプロンプト］ウィンドウのハードコピー

(6)　組み込みDBの情報

次に示す組み込みDBに関する情報の採取が必要です。

表1‒32　JP1/AJS3のトラブル発生時に採取が必要なJP1の情報

情報の種類

デフォルトのファイル名

ツールでの採取

定義ファイル

組み込みDB運用ディレクトリ¥conf

○

障害情報

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool

○

データベース情報

ajsembdbrorgコマンドに-k unldオプションを指定して取得したアンロードファイル

○

（凡例）

○：資料採取ツールで資料を採取できる。

(7)　外部DBの情報

外部DBを利用してJP1/AJS3を運用している場合，次に示す外部DBに関する情報の採取が必要です。

表1‒33　JP1/AJS3のトラブル発生時に採取が必要なJP1の情報

情報の種類

デフォルトのファイル名

ツールでの採取

データベース情報

−

○

（凡例）

○：資料採取ツールで資料を採取できる。

−：デフォルトのファイル名なし。

(8)　その他の情報

上記の(1)〜(7)以外で必要な情報を次に示します。

Windowsの［イベントビューア］ウィンドウの，［システムログ］および［アプリケーションログ］の内容

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

1.3.2　UNIXの場合

(1)　OSのログ情報

次に示すOSのログ情報の採取が必要です。

表1‒34　JP1/AJS3のトラブル発生時に採取が必要なOSのログ情報

情報の種類

デフォルトのファイル名

ツールでの採取

syslog※1，※2

/var/adm/syslog/syslog.log

（HP-UXの場合）

/var/adm/messages

（Solarisの場合）

/var/adm/syslog/

または/var/adm/syslog/*

（AIXの場合）

/var/log/messages*

（Linuxの場合）

○

hostsファイル

servicesファイル

passwdファイル

environmentファイル※3

inittabファイル

/etc/hosts

/etc/services

/etc/passwd

/etc/environment

/etc/inittab

○

各OSのパッチ情報

−

○

各OSの共有ライブラリーファイル

−

○

プロセス一覧

−

○

coreファイル※4

/opt/jp1ajs2配下にあるcore

/var/opt/jp1ajs2配下にあるcore

JP1/AJS3 - ViewログインユーザーにマッピングしたOSユーザーのホームディレクトリにあるcore（ツールでは採取できません）

/opt/jp1base配下にあるcore

/var/opt/jp1base/log配下にあるcore

クラスタ運用している場合は，次のファイルの採取も必要です。

/共有ディレクトリ/jp1ajs2/database/core

○※5

エラーログ情報※3

−

○

ネットワーク構成情報

−

○

インストール済みの日立製品情報

/etc/.hitachi/pplistd/pplistd

○

（凡例）

○：資料採取ツールで資料を採取できる。

−：デフォルトのファイル名なし。

注※1

システムの設定によっては，調査時に過去のsyslogが必要な場合があります。システムの設定で頻繁にsyslogを切り替えるシステムの場合には，手動で過去のsyslogを採取してください。

注※2

JP1/AJS3が動作しているホストのOSがAIXの場合で，OSの機能によってsyslogへのメッセージ出力量が多くなったとき，syslogに出力されるメッセージが不完全な状態になることがあります。syslogに出力されるメッセージと同一のメッセージが，統合トレースログ（HNTRLib2）に出力されます。メッセージが不完全なときは，統合トレースログ（HNTRLib2）を確認してください。

注※3

AIXの場合だけ採取します。

注※4

coreファイルの出力設定が使用中のホストのセキュリティポリシーに反する場合を除いて，JP1/AJS3のプロセスのcoreファイル出力を制限する設定をしないでください。coreファイルの出力が不完全な場合，障害調査ができなくなるおそれがあります。詳細については，各OSのドキュメントを参照してください。

注※5

コマンドを実行してcoreファイルが出力された場合，カレントディレクトリのcoreファイルを手動で採取する必要があります。また，JP1/AJS3 - View使用時にネットワーク制御プロセスで問題が発生した場合は，ログインしたJP1ユーザーがマッピングされているOSユーザーのホームディレクトリのcoreファイルを手動で採取する必要があります。

(2)　JP1の情報

JP1に関する次の情報の採取が必要です。また，ネットワーク接続でのトラブルの場合，接続先ホスト上のファイルの採取も必要です。

表1‒35　JP1/AJS3のトラブル発生時に採取が必要なJP1の情報

情報の種類

デフォルトのファイル名

ツールでの採取

ログファイル

作業ファイル

定義ファイル

/var/opt/jp1ajs2/log

/var/opt/jp1base/log

/etc/opt/jp1base/conf/user_acl

/etc/opt/jp1ajs2/conf

/var/opt/jp1ajs2/database

/var/opt/jp1ajs2/sys

/var/opt/jp1ajs2/jobinf

/var/opt/jp1ajs2/tmp/schedule

/opt/jp1ajs2/PatchHistory

/opt/jp1ajs2/PatchLog

/var/opt/jp1ajs3web/log

/var/opt/jp1ajs3web/sys

/etc/opt/jp1ajs3web/conf

/opt/jp1ajs3web/PatchLog

/opt/jp1ajs3web/sys

/opt/jp1ajs3web/uCPSB/CC/server/usrconf

/opt/jp1ajs3web/uCPSB/CC/web/redirector

/opt/jp1ajs3web/uCPSB/httpsd/conf

クラスタ運用している場合は，次のディレクトリの採取も必要です。

/共有ディレクトリ/jp1ajs2

/共有ディレクトリ/jp1base/log

/共有ディレクトリ/jp1base/conf

/共有ディレクトリ/jp1ajs3web

○

統合トレースログディレクトリ

/var/opt/hitachi/HNTRLib2/spool

○

データベースディレクトリのファイルリスト情報

−

○

JP1/Baseのファイルリスト情報

−

○

core解析に必要な情報

−

○

（凡例）

○：資料採取ツールで資料を採取できる。

−：デフォルトのファイル名なし。

重要

情報を採取する場合には，cpコマンドなどではなく，tarコマンドで採取してください。採取ディレクトリの下に，システムファイルがあるため，cpコマンドなどで採取すると，予期しない現象が発生するおそれがあります。

(3)　JP1/AJS3のプロセス一覧

psコマンドでプロセスの動作状態を確認します。

JP1/AJS3のプロセスの情報については，「付録B.3 プロセス一覧（UNIXの場合）」を参照してください。

(4)　オペレーション内容

トラブル発生時のオペレーション内容について次に示す情報が必要です。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Agentの構成など）

再現性の有無

JP1/AJS3 - Viewからログインしている場合は，ログインユーザー名

JP1/AJS3 - Web Consoleを利用していて，Web GUIまたはユーザーアプリケーションからログインしている場合は，ログインユーザー名

(5)　組み込みDBの情報

次に示す組み込みDBに関する情報の採取が必要です。

表1‒36　JP1/AJS3のトラブル発生時に採取が必要なJP1の情報

情報の種類

デフォルトのファイル名

ツールでの採取

定義ファイル

組み込みDB運用ディレクトリ/conf

○

障害情報

組み込みDB運用ディレクトリ/spool

○

データベース情報

ajsembdbrorgコマンドに-k unldオプションを指定して取得したアンロードファイル

○

（凡例）

○：資料採取ツールで資料を採取できる。

(6)　外部DBの情報

外部DBを利用してJP1/AJS3を運用している場合，次に示す外部DBに関する情報の採取が必要です。

表1‒37　JP1/AJS3のトラブル発生時に採取が必要なJP1の情報

情報の種類

デフォルトのファイル名

ツールでの採取

データベース情報

−

○

（凡例）

○：資料採取ツールで資料を採取できる。

−：デフォルトのファイル名なし。

(7)　その他の情報

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数の採取が必要です。

1.4　資料の採取方法

トラブルが発生したときに，資料を採取しておくと，トラブルが発生した原因が調査できます。調査して原因がわかると，発生したトラブルに対処できます。トラブル発生時の資料の採取方法を次に示します。

1.4.1　Windowsの場合

(1)　資料採取ツールを実行する

JP1/AJS3では，次の表に示す資料採取ツールを提供しています。運用に応じてどちらかの資料採取ツールを実行してください。

表1‒38　JP1/AJS3で提供する資料採取ツール（Windowsの場合）

資料採取ツール

用途

jajs_log.bat

ログファイルなどの出力先をデフォルトから変更していない場合や，その他の情報の採取が必要ない場合に使用します。

_04.bat

ログファイルなどの出力先をデフォルトから変更した場合や，その他の情報を採取したい場合に，カスタマイズして使用します。

資料採取ツール（_04.bat）のセットアップについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　7.1 ログ情報の採取方法」を参照してください。

資料採取ツールの実行例を次に示します。

jajs_log.batを使用する場合

C:¥>C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥tools¥jajs_log.bat

_04.batをカスタマイズし，trouble.batとして使用する場合

C:¥>C:¥usertools¥trouble.bat

資料採取ツールの実行結果は，デフォルトでは「%TEMP%¥jp1ajs2¥backlog」下のフォルダに出力されます。これらのフォルダをバックアップしてください。

資料採取ツールは，クラスタ運用時，論理ホスト名を指定して資料を採取できます。また，採取する資料を限定するオプションも提供しています。Windowsで使用する資料採取ツールの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　jajs_log.batまたは_04.bat（Windows限定）」を参照してください。

注意事項

資料採取ツールを実行する場合，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要があります。コマンドプロンプトを管理者として実行しないと，資料採取ツール実行中にUAC機能による確認ダイアログボックスが何度も表示されます。

(2)　ダンプファイルを採取する

WindowsでSTOPエラーが発生した場合や，アプリケーションがクラッシュした場合，ダンプファイル（メモリーダンプおよびクラッシュダンプ）や問題レポートが必要となることがあります。

ダンプファイルおよび問題レポートの採取方法を次に示します。

(a)　ダンプファイルの採取方法

トラブル発生時に出力されたダンプファイルは，手動で採取してください。

注意事項

トラブル発生時にダンプファイルが出力されるには，事前の設定が必要です。ダンプファイルの出力設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　7.1.2 ダンプファイルの出力設定手順」を参照してください。

(b)　問題レポートの採取方法

ホスト上の問題点を検出し，それぞれの問題に対する解決策を調査できます。JP1/AJS3のプロセスがアプリケーションエラーで停止した場合，次の手順で問題レポートを採取してください。

コントロールパネルの［アクション センター］をクリックする。

［アクション センター］ダイアログボックスが表示されます。

［メンテナンス］をクリックする。

メンテナンスメニューが表示されます。

［問題レポートの解決策を確認］から，［信頼性履歴の表示］をクリックする。

［信頼性モニター］ダイアログボックスが表示されます。

［問題レポートをすべて表示］をクリックする。

［問題レポート］ダイアログボックスが表示されます。

該当する問題をダブルクリックする。

問題レポートの詳細が表示されます。

［クリップボードにコピー］を選択する。

テキストエディターなどにコピーし，保存する。

テキストファイルに保存した問題レポートを，障害調査用の資料として利用してください。

(3)　プロセスの状態を確認する

Windowsの［タスクマネージャー］ウィンドウの［プロセス］タブで，プロセスの動作状態を確認してください。

JP1/AJS3のプロセスの情報については，「付録B.2 プロセス一覧（Windowsの場合）」を参照してください。

(4)　オペレーション内容を確認する

トラブル発生時のオペレーション内容を確認し，記録しておいてください。確認が必要な情報を次に示します。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Agentの構成など）

再現性の有無

JP1/AJS3 - Viewからログインしている場合は，ログインユーザー名

JP1/AJS3 - Web Consoleを利用していて，Web GUIまたはユーザーアプリケーションからログインしている場合は，ログインユーザー名

(5)　画面上のエラー情報を採取する

次に示すハードコピーを採取してください。

アプリケーションエラーが発生した場合は，操作画面のハードコピー

エラーメッセージダイアログボックスのハードコピー

詳細ボタンがある場合はその内容をコピーしてください。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，［コマンドプロンプト］ウィンドウのハードコピー

［コマンドプロンプト］ウィンドウのハードコピーを採取する際は，［コントロールパネル］の［コンソール］で，［コマンドプロンプト］ウィンドウについて次のように設定しておいてください。

［オプション］タブ

［簡易編集モード］がチェックされた状態にする。

［レイアウト］タブ

［画面バッファのサイズ］の［高さ］に「500」を設定する。

(6)　組み込みDBの情報を採取する

組み込みDB使用時にエラーが発生した場合，次に示す情報が必要です。

原因を調査するために必要な資料

組み込みDBの環境を再作成するために必要な情報

それぞれの情報を採取する方法について説明します。

(a)　原因を調査するために必要な情報

原因を調査するために必要な資料は，大別すると，OSの情報と組み込みDBの情報に分かれます。OSの情報はOSのコマンドなどで採取します。組み込みDBの情報は組み込みDBのコマンドなどで採取します。

問題解決支援のサポートサービスを利用する場合，原因調査に必要な情報と取得方法をトラブルの形態ごとに次の表に示します。優先順位が最も高い場合を1として，7段階で示しています。

各トラブル形態の詳細は，次のとおりです。

性能

次の処理および操作の所要時間が長い場合

組み込みDBシステムの開始（正常開始，再開始，障害除去後開始を含む）

組み込みDBシステムの停止（正常停止，強制停止を含む）

組み込みDB操作コマンドの実行

無応答

次の処理および操作時に応答が返らない場合

組み込みDBシステムの開始（正常開始，再開始，障害除去後開始を含む）

組み込みDBシステムの停止（正常停止，強制停止を含む）

組み込みDB操作コマンドの実行

異常終了

次のうち，どれか一つ以上発生した場合

組み込みDBシステムの異常終了

組み込みDBプロセスの異常終了

組み込みDB操作コマンドの異常終了

表1‒39　障害の原因調査のために必要な情報と取得方法

項番

区分

取得する情報

取得方法

性能

無応答

異常終了

1

OS

Windowsイベントログ

OSの機能（コマンド）で取得します。

1

1

1

2

CPU利用率およびデバイス状況

パフォーマンスモニタで取得します。

3

4

3

3

組み込みDB

組み込みDB障害情報

次のフォルダ下にあるファイルをDATなどに取得してください。

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool

組み込みDB運用ディレクトリ¥tmp

上記のフォルダ下にはエラーログファイル，コマンドログファイル，リモート系コマンド情報ファイル，および系切り替え機能情報ファイルが出力されます。

2

2

2

4

エラーログファイル

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥errlog下のファイルに出力されます。

2

2

2

5

コマンドログファイル

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥cmdlog下のファイルに出力されます。

2

2

2

6

リモート系コマンド情報ファイル

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥pdrshs1およびpdrshs2に出力されます。

2

2

2

7

系切り替え機能情報ファイル

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥pdshs1およびpdshs2に出力されます。

2

2

2

8

仕様差吸収ライブラリーエラー情報ファイル

組み込みDB運用ディレクトリ¥UXPLDIR¥SPOOL¥uxpllog1およびuxpllog2に出力されます。

2

2

2

9

組み込みDBシステム定義の情報

組み込みDB運用ディレクトリ¥conf下のファイルをDATなどに取得してください。

4

5

4

10

SQLトレースファイルおよびエラーログファイル

出力されたファイルをDATなどに取得してください。ファイル名はpderrまたはpdsqlで始まっています。

−

6

5

11

システムログファイル

ajsembdboplogコマンドでシステムログをアンロードします。アンロードログファイルをDATなどに取得してください。

6

7

6

（凡例）

−：情報を取得する必要はありません。

注

リダイレクトで追加書きするファイルはファイル容量が単調増加するため，ディスク容量を圧迫します。したがって，ファイルを切り替えて一定世代で再使用するbatファイルを作成してください。

(b)　組み込みDBの環境を再作成するために必要な情報

組み込みDBの運用中にトラブルが発生した場合，再現テストや原因究明のためにトラブルが発生した環境を作成する必要があるときがあります。そのため，次に示す，組み込みDBの環境を再作成するために必要な情報を採取してください。

組み込みDB運用ディレクトリの下にあるconf（ユーザーが定義ファイルを変更した場合）

組み込みDBに関連する環境変数

組み込みDBのデータ

組み込みDBのデータは，ajsembdbrorgコマンドを実行して採取してください。

組み込みDBの環境を再作成するために必要な情報を採取する手順を次に示します。

組み込みDBを起動する。

ajsembdbrorgコマンドに-k unldオプションを指定して実行する。

組み込みDB運用ディレクトリの下にあるconfを任意のフォルダに退避する。

組み込みDBに関連する環境変数を収録する。

ajsembdbrorgコマンドの操作の説明や詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　9.2.3 データベースを再編成する場合」を参照してください。

1.4.2　UNIXの場合

(1)　資料採取ツールを実行する

JP1/AJS3では，次の表に示す資料採取ツールを提供しています。運用に応じてどちらかの資料採取ツールを実行してください。

表1‒40　JP1/AJS3で提供する資料採取ツール（UNIXの場合）

資料採取ツール

用途

jajs_log

ログファイルなどの出力先をデフォルトから変更していない場合や，その他の情報の採取が必要ない場合に使用します。

_04

ログファイルなどの出力先をデフォルトから変更した場合や，その他の情報を採取したい場合に，カスタマイズして使用します。

資料採取ツール（_04）のセットアップについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　16.1 ログ情報の採取方法」を参照してください。

資料採取ツールの実行例を次に示します。

jajs_logを使用する場合

# /opt/jp1ajs2/tools/jajs_log

_04をカスタマイズし，trouble.shとして使用する場合

# /home/jp1ajs2/trouble.sh

資料採取ツールの実行結果は，デフォルトでは「/tmp/jp1ajs2/trouble/」の配下にファイルが出力されます。これらのファイルをバックアップしてください。

資料採取ツールは，クラスタ運用時，論理ホスト名を指定して資料を採取できます。また，採取する資料を限定するオプションも提供しています。UNIXで使用する資料採取ツールの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　jajs_logまたは_04（UNIX限定）」を参照してください。

(2)　coreファイルを採取する

coreファイルが出力されている場合は，coreファイルを採取してください。

coreファイルは，次のディレクトリのうちのどれかに出力されます。

/opt/jp1ajs2/bin ※1

/var/opt/jp1ajs2/database ※1

/opt/jp1ajs3web/bin ※1

ユーザーのホームディレクトリ※2

コマンドなどを実行したカレントディレクトリ

注※1

資料採取ツールで採取できます。

注※2

JP1/AJS3 - Viewからの接続でcoreファイルが出力された場合は，マッピングされているOSユーザーのホームディレクトリになります。

また，core解析に必要な情報だけを採取したい場合はajs2collectcoreコマンドを使用します。ajs2collectcoreコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajs2collectcore（UNIX限定）」を参照してください。

coreファイルの出力設定が使用中のホストのセキュリティポリシーに反する場合を除いて，JP1/AJS3のプロセスのcoreファイル出力を制限する設定をしないでください。coreファイルの出力が不完全な場合，障害調査ができなくなるおそれがあります。詳細については，各OSのドキュメントを参照してください。

(3)　プロセスの状態を確認する

psコマンドを使ってプロセスの動作状態を確認してください。

JP1/AJS3のプロセスの情報については，「付録B.3 プロセス一覧（UNIXの場合）」を参照してください。

(4)　オペレーション内容を確認する

トラブル発生時のオペレーション内容を確認し，記録しておいてください。確認が必要な情報を次に示します。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Agentの構成など）

マシン構成については，コマンドを実行して調査できます。OS別のコマンドの一覧を次の表に示します。

表1‒41　UNIXのマシン構成の調査に使用するコマンドの一覧

OS

OSのバージョンを調査するコマンド

ホストに搭載されている物理メモリー量を調査するコマンド

プロセス情報およびメモリー所要量を調査するコマンド

HP-UX

/usr/bin/uname -a

/usr/sbin/dmesg

/usr/bin/ps -elf

Solaris

/usr/bin/uname -a

/usr/sbin/prtconf

/usr/bin/ps -elf

AIX

/usr/bin/uname -a

/usr/sbin/bootinfo -r

/usr/bin/ps -elf

Linux

/bin/uname -a

/usr/bin/free

（または，

/bin/cat/proc/meminfo）

/bin/ps -elf

注

コマンドのオプションは，各OSで標準的なオプションです。使用している環境によって仕様が異なる場合もあります。詳細については，使用しているOSのドキュメントを参照してください。

再現性の有無

JP1/AJS3 - Viewからログインしている場合は，ログインユーザー名

JP1/AJS3 - Web Consoleを利用していて，Web GUIまたはユーザーアプリケーションからログインしている場合は，ログインユーザー名

(5)　組み込みDBの情報を採取する

組み込みDB使用時にエラーが発生した場合，次に示す情報が必要です。

原因を調査するために必要な資料

組み込みDBの環境を再作成するために必要な情報

それぞれの情報を採取する方法について説明します。

(a)　原因を調査するために必要な情報

原因を調査するために必要な資料は，大別すると，OSの情報と組み込みDBの情報に分かれます。OSの情報はOSのコマンドなどで採取します。組み込みDBの情報は組み込みDBのコマンドなどで採取します。

問題解決支援のサポートサービスを利用する場合，原因調査に必要な情報と取得方法をトラブルの形態ごとに次の表に示します。優先順位が最も高い場合を1として，7段階で示しています。

各トラブル形態の詳細は，次のとおりです。

性能

次の処理および操作の所要時間が長い場合

組み込みDBシステムの開始（正常開始，再開始，障害除去後開始を含む）

組み込みDBシステムの停止（正常停止，強制停止を含む）

組み込みDB操作コマンドの実行

無応答

次の処理および操作時に応答が返らない場合

組み込みDBシステムの開始（正常開始，再開始，障害除去後開始を含む）

組み込みDBシステムの停止（正常停止，強制停止を含む）

組み込みDB操作コマンドの実行

異常終了

次のうち，どれか一つ以上発生した場合

組み込みDBシステムの異常終了

組み込みDBプロセスの異常終了

組み込みDB操作コマンドの異常終了

表1‒42　障害の原因調査のために必要な情報と取得方法

項番

区分

取得する情報

取得方法

性能

無応答

異常終了

1

OS

syslog

OSの機能（コマンド）で取得します。

1

1

1

2

CPU利用率およびデバイス状況

OSのコマンド（sarコマンドなど）で取得します。コマンドの詳細については，OSのマニュアルを参照してください。

3

4

3

3

プロセスのCPU稼働・メモリー状態

OSのコマンド（topコマンドなど）で取得します。コマンドの詳細については，OSのマニュアルを参照してください。

3

4

3

4

仮想メモリー情報

OSのコマンド（vmstatコマンドなど）で取得します。コマンドの詳細については，OSのマニュアルを参照してください。

3

4

3

5

ネットワークステータス情報

OSのコマンド（netstatコマンドなど）で取得します。コマンドの詳細については，OSのマニュアルを参照してください。

3

4

3

6

組み込みDB

組み込みDB障害情報

次のディレクトリ下にあるファイルをDATなどに取得してください。

組み込みDB運用ディレクトリ/spool

組み込みDB運用ディレクトリ/tmp

上記のディレクトリ下にはエラーログファイルおよびコマンドログファイルが出力されます。

2

2

2

7

エラーログファイル

組み込みDB運用ディレクトリ/spool/errlog下のファイルに出力されます。

2

2

2

8

コマンドログファイル

組み込みDB運用ディレクトリ/spool/cmdlog下のファイルに出力されます。

2

2

2

9

組み込みDBシステム定義の情報

組み込みDB運用ディレクトリ/conf下のファイルをDATなどに取得してください。

4

5

4

10

SQLトレースファイルおよびエラーログファイル

出力されたファイルをDATなどに取得してください。ファイル名はpderrまたはpdsqlで始まっています。

−

6

5

11

システムログファイル

ajsembdboplogコマンドでシステムログをアンロードします。アンロードログファイルをDATなどに取得してください。

6

7

6

（凡例）

−：情報を取得する必要はありません。

注

リダイレクトで追加書きするファイルはファイル容量が単調増加するため，ディスク容量を圧迫します。したがって，ファイルを切り替えて一定世代で再使用する汎用シェルスクリプトを作成してください。

(b)　組み込みDBの環境を再作成するために必要な情報

組み込みDBの運用中にトラブルが発生した場合，再現テストや原因究明のためにトラブルが発生した環境を作成する必要があるときがあります。そのため，次に示す，組み込みDBの環境を再作成するために必要な情報を採取してください。

組み込みDB運用ディレクトリの下にあるconf（ユーザーが定義ファイルを変更した場合）

組み込みDBに関連する環境変数

組み込みDBのデータ

組み込みDBのデータは，ajsembdbrorgコマンドを実行して採取してください。

組み込みDBの環境を再作成するために必要な情報を採取する手順を次に示します。

組み込みDBを起動する。

ajsembdbrorgコマンドに-k unldオプションを指定して実行する。

組み込みDB運用ディレクトリの下にあるconfを任意のフォルダに退避する。

組み込みDBに関連する環境変数を収録する。

ajsembdbrorgコマンドの操作の説明や詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　9.2.3 データベースを再編成する場合」を参照してください。

2　トラブルへの対処方法

この節では，JP1/AJS3を使用しているときに発生したトラブルの対処方法を説明します。

2.1　セットアップ，サービスの起動，またはJP1/AJS3の動作に関するトラブルへの対処

セットアップ，サービスの起動，またはJP1/AJS3の動作に関するトラブルの対処方法を次に示します。

2.1.1　セットアップに関するトラブルへの対処

(1)　JP1/AJS3のセットアップが正常に終了しない

次の要因が考えられます。

メッセージ「KAVU5921-E 環境設定が不正かもしくは論理ホスト名が不正です」が出力される場合

JP1/Baseをセットアップしていないか，またはクラスタ運用のためのセットアップで指定した論理ホスト名が不適切であるおそれがあります。

セットアップ手順を確認し，再セットアップしてください。クラスタ運用のためのセットアップでは，jpqimportコマンドに-mhオプションとともに論理ホスト名を必ず指定してください。

メッセージ「KAVU5950-E 同じ識別子またはオブジェクト名が指定されています（行番号）」が出力される場合

QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境構成定義ファイル（jpqsetup.conf）中のエージェント定義（$agent），キュー定義（$queue），排他実行リソース定義（$res）が不適切であるおそれがあります。

QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境構成定義ファイルの定義内容を確認してください。そのあと，JP1/AJS3を再セットアップしてください。

QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境構成定義ファイルの格納場所は次のとおりです。

Windowsの場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥conf¥jpqsetup.conf

UNIXの場合

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jpqsetup.conf

QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境構成定義ファイルの定義内容については，次の点を確認してください。

「$agent $an（nはエージェントID）」を定義する際，同じIDを複数定義していないこと。

「def_queue $qn（nはデフォルトキューのID）」と「$queue $qn（nはキューID）」に同じIDを定義していないこと。

「$queue $qn（nはキューID）」を定義する際，同じIDを複数定義していないこと。

「$res $rn（nは排他実行リソースID）」を定義する際，同じIDを複数定義していないこと。

同じ名称のエージェントを複数定義していないこと。

同じ名称のキューを複数定義していないこと。

同じ名称の排他実行リソースを複数定義していないこと。

QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境構成定義ファイル（jpqsetup.conf）の定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　jpqimport」を参照してください。

2.1.2　サービスの起動に関するトラブルへの対処

(1)　JP1/AJS3のサービスが起動しない

次の要因が考えられます。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU5285-E データベーステーブルがないかシステム資源が不足しています（要因個所）」が出力される場合

QUEUEジョブ，サブミットジョブを使用している場合に，QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境データベースが正しく作成されていないおそれがあります。jpqimportコマンドでQUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境データベースを作成または再作成してください。データベースの作成または再作成の流れについては，「2.11.2 QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境データベースの再作成手順」を参照してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU5284-E システム資源が不足しています（要因個所）」が出力される場合

JP1/AJS3の運用に必要なシステム資源（セマフォなど）が不足しているおそれがあります。

システム資源の見積もりを確認してください。そのあと，JP1/AJS3を再起動してください。

メモリー不足の状況でJP1/AJS3サービスを起動すると，「KAVU1203-E エージェントプロセス起動に失敗しました（要因番号:12）」や「KAVU1204-E マネージャープロセス起動に失敗しました（要因番号:12）」がログに出力される場合があります。その場合は，メモリーの見積もりを見直してください。また，ほかの不要なアプリケーションが起動されている場合はアプリケーションを停止したあと，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

JP1/AJS3サービスを起動すると，「KAVU1203-E エージェントプロセス起動に失敗しました（要因番号:0xffffffff）」や「KAVU1204-E マネージャープロセス起動に失敗しました（要因番号:0xffffffff）」が統合トレースログに出力される場合があります。その場合は，JP1/AJS3サービスの初期化に失敗しているおそれがあります。統合トレースログで直前に出力されているメッセージを参照し，要因を取り除いたあとで，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

JP1/AJS3サービスを起動すると，次に示すメッセージが統合トレースログに出力される場合があります。

KAVU1103-I 同じ論理ホスト(論理ホスト名)上でプロセス監視モニターが起動中です

KAVU4111-E 同じ論理ホスト(論理ホスト名)上でキューイング制御もしくはjpqimportコマンドが起動中です

KAVS0500-E スケジューラーサービスは既に開始しています

この場合，JP1/AJS3サービスが異常終了して，JP1/AJS3のプロセスが停止されないで残っているおそれがあります。次に示す方法で，JP1/AJS3のプロセスを強制終了したあと，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

Windowsの場合

物理ホストおよび論理ホストのJP1/AJS3サービスを停止し，タスクマネージャーでJP1/AJS3のプロセスが残っていないか確認してください。JP1/AJS3のプロセスが残っている場合は，タスクマネージャーから強制終了するか，システムを再起動してください。

UNIXの場合

物理ホストのJP1/AJS3サービスが起動できない場合は，物理ホストおよび論理ホストのJP1/AJS3サービスを停止し，psコマンドを実行してJP1/AJS3のプロセスが残っていないか確認してください。JP1/AJS3のプロセスが残っている場合は，killコマンドを実行して強制終了してください。

論理ホストのJP1/AJS3サービスが起動できない場合は，起動できない論理ホストに対してjajs_killall.clusterコマンドを実行して，残っているプロセスを強制終了してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVS8033-E 接続元制限機能の処理中にエラーが発生しました(要因コード: 要因コード, ホスト名: ホスト名) : 保守情報」が出力される場合，接続許可設定ファイルの読み込みに失敗したおそれがあります。次のことを確認してください。

環境設定ファイル格納フォルダに接続許可設定ファイルがあるか

接続許可設定ファイルの参照権限があるか

マネージャー用接続許可設定ファイルに自ホストのIPアドレスを記載しないでJP1/AJS3サービスを起動すると，統合トレースログにメッセージ「KAVU4335-E ホスト（接続元IPアドレス）からの要求を無視しました（要因, ホスト名）」が出力され，JP1/AJS3サービスが停止します。メッセージKAVU4335-Eが出力された場合は，ループバックアドレスや論理ホストのIPアドレスなど，接続元IPアドレスとして使用される可能性のあるすべてのIPアドレスをマネージャー用接続許可設定ファイルに記載してからJP1/AJS3サービスを起動してください。

(2)　JP1/AJS3のサービスの起動に時間が掛かる

JP1/AJS3は，起動時に，認証サーバに対して初期化処理を要求します。その際，認証サーバが起動していなくてもJP1/AJS3は起動しますが，起動に時間が掛かります。

このような現象を回避する場合，認証サーバが起動したあとに，JP1/AJS3を起動してください。

(3)　JP1/AJS3のサービス起動時にエラーダイアログボックスが表示される

ジョブ実行環境データベースを初期化するモードで，JP1/AJS3をコールドスタートした場合，サービスの起動に失敗した旨のエラーダイアログボックスが表示されることがあります。これは初期化に時間が掛かっているためで，サービスの起動に失敗しているわけではありません。初期化処理が完了すれば，サービスは起動状態となります。

2.1.3　JP1/AJS3の動作に関するトラブルへの対処

(1)　JP1/AJS3が正常に動作しない

次の内容について確認してください。

JP1/AJS3を，スタンバイ状態，レジューム状態，サスペンド状態などのプログラムが停止する状態にしていないことを確認してください。

システムの日時を変更した場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　7.9.3 システムの日時を変更する」に記載されている手順に従って変更していることを確認してください。

(2)　IPv6アドレスでの通信で異常が発生する

次の内容について確認してください。IPv6アドレスの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.3.5 IPv6アドレスによる通信」を参照してください

マネージャーホストでJP1/AJS3サービスが起動しない場合，マネージャーホストがIPv4・IPv6ホストであるか確認してください。

マネージャーホストがIPv4プロトコルにも対応していないと，JP1/AJS3サービスは起動しません。

IPv6アドレスで通信できない場合，jp1pingコマンドを実行して，接続先のホストとの接続を確認してください。詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

2.2　ジョブ実行環境のトラブルへの対処

ジョブ実行環境に関するトラブルの対処方法について説明します。

既存のエージェントホストで障害が発生した，または構成定義を変更できるエージェントホストが遠隔地にある場合は，次のように対処してください。

ajsagtaddコマンドで，新しい実行エージェントを作成してください。QUEUEジョブ，サブミットジョブを使用する場合は，jpqimportコマンドでQUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境の構成を定義して，jpqagtaddコマンドやjpqqueopenコマンドなどで，新しいエージェントを使用できるようにしてください。

また，セットアップ時に，環境設定パラメーターAutoCreateに「1」を設定した場合，ジョブのサブミット時に代替の実行エージェントまたはエージェントが自動的に追加され，追加された実行エージェントまたはエージェントでジョブを実行することもできます。

エージェントの自動定義の設定は，エージェントホストの障害などの緊急時を事前に想定して，システム管理者がセットアップ時に実施してください。エージェントの自動定義の設定を有効にしてジョブを実行するときは，JP1_JPQ_User権限だけでなく，JP1_JPQ_Admin権限を持つJP1ユーザーで実施してください。また，次の場合にエラーが発生するおそれがあるので，事前に確認してください。

メモリーが不足していないか。

ディスク容量が不足していないか。

データベースのアクセスに失敗していないか。

すでに同じ名称のキューがないか。

エージェントの数が最大定義数に達していないか。

マネージャーホストに接続できないという通信障害が起きていないか。

イベント・アクション制御マネージャープロセスが起動しているか。

実行エージェントまたはエージェントを追加できるアクセス権限があるか。

次に示す手順に従ってエージェントの自動定義を設定し，ジョブを実行してください。

環境設定パラメーターAutoCreateを設定する。

環境設定パラメーターAutoCreateを，次のように設定します。

"AutoCreate"=dword:1

エージェントホストに障害が発生した場合に，次の手順を実施してください。

ジョブを実行する。

JP1/AJS3 - Viewの場合（Windowsの場合）

ジョブの［詳細定義］ダイアログボックスの［実行エージェント］に自動定義したいエージェントホスト名を指定したあと，実行登録します。

jpqjobsubコマンドの場合

-ahオプションに，自動定義したいエージェントホスト名を指定してコマンドを実行します。

注意事項

実行エージェントはジョブの実行登録時に追加されます。そのため，ジョブの実行開始に失敗した場合でも，実行エージェントは追加された状態になっています。削除したい場合は，ajsagtdelコマンドで削除してください。

エージェントはジョブのサブミット時に追加されます。そのため，ジョブの実行開始に失敗した場合でも，エージェントは追加された状態になっています。削除したい場合は，jpqagtdelコマンドで削除してください。

JP1/AJS3の運用中にエージェントの自動定義の設定を有効にした場合，JP1/AJS3を再起動する必要があります。

補足事項

自動的に追加された実行エージェントの設定値またはエージェントのデフォルトキューの設定値は，セットアップ時のデフォルトと同じ値です。設定値のデフォルトを次の表に示します。

表2‒1　追加された実行エージェントの設定項目とデフォルト

実行エージェントの設定項目

設定値のデフォルト

実行ホスト名

実行エージェント名と同じ

ジョブ実行多重度

00:00-00:00=5（終日，ジョブ実行多重度は5）

ジョブの配信状態

有効

説明文

なし

実行エージェントの設定値は，ajsagtaltコマンドで変更できます。

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsagtalt」を参照してください。

表2‒2　追加されたエージェントおよびエージェントのデフォルトキューの設定項目とデフォルト

デフォルトキューの設定項目

設定値のデフォルト

ジョブ実行多重度を変更する期間と実行多重度

00:00-00:00=5（終日，ジョブ実行多重度は5）

ジョブ数の最大値

100

ジョブ数の警告値

80

ジョブの受付口の状態

open

ジョブの取出口の状態

open

接続するエージェント

自エージェントホスト

エージェントの優先順位

1

追加されたエージェントおよびエージェントのデフォルトキューの設定値は，次のコマンドで変更できます。

jpqagtalt

jpqquealt

jpqqueopen

jpqqueclose

jpqagtlink

jpqagtunlink

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド」を参照してください。

2.3　JP1/AJS3 - Viewのログインでのトラブルへの対処

JP1/AJS3 - Viewのログインに関するトラブルの対処方法を次に示します。

2.3.1　JP1/AJS3にログインできない場合の対処

次の要因が考えられます。

メッセージ「KAVV400-E 接続先ホスト（ホスト名）または接続先ホストのJP1/AJS3サービスに接続できません。詳細情報：ポート番号，接続先IPアドレス」が出力される場合

次の内容について確認・対応してください。

次のコマンドが正常に実行できるかどうか確認してください。

ping 接続先ホストのIPアドレスまたはホスト名

接続先ホストからの応答がない場合，接続先ホストが起動していないか，または接続先ホストとネットワーク接続できない状態です。

接続先ホストで，JP1/AJS3サービスが起動しているかどうかを確認してください。

サービスの状態を確認する方法を次に示します。

Windowsの場合

［サービス］ダイアログボックス，または［サービス］ウィンドウで，JP1/AJS3サービスの状態が［開始］の状態になっていることを確認してください。または，［タスクマネージャー］ウィンドウの［プロセス］タブで，ajsinetdプロセスが起動していることを確認してください。

UNIXの場合

psコマンドを実行し，ajsinetdプロセスが起動していることを確認してください。

接続先ホストと接続元ホストとの間にファイアウォールがあるかどうかを確認してください。ある場合は，パケットフィルタリングの設定に誤りがないかどうかを，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録A 設定するポート番号一覧」の説明を参考に確認してください。

メッセージ中のポート番号の値と，接続先ホストのservicesファイルに定義されているポート番号の値が一致するかどうかを確認してください。

メッセージ「KAVV412-E ホスト名が不正です。」が出力される場合

ホスト名が解決できるように設定してください。

メッセージ「KAVV452-E 接続数が最大値を超えたため接続できません。」が出力される場合

次に示す環境設定パラメーターの設定値を見直して，論理ホスト単位，またはスケジューラーサービス単位のJP1/AJS3 - Viewの最大接続数が正しい値になっているか確認してください。

環境設定パラメーターMAXSESSION（論理ホスト単位のJP1/AJS3 - Viewの最大接続数）

環境設定パラメーターSERVICEMAXSESSION（スケジューラーサービス単位のJP1/AJS3 - Viewの最大接続数）

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

メッセージ「KAVV457-E ユーザー名かパスワードに誤りがあります。」が出力される場合

ログイン時に入力したJP1ユーザー名とパスワードに誤りがないか確認してください。

ログイン時に入力したJP1ユーザー名とパスワードが，接続先の認証サーバに正しく登録されているか確認してください。

セカンダリー認証サーバを設置している環境で，プライマリー認証サーバが閉塞状態の場合は，プライマリー認証サーバの設定情報とセカンダリー認証サーバの設定情報が同じであるか確認してください。パスワードを変更した際に，変更後のパスワードがプライマリー認証サーバにだけ登録されて，セカンダリー認証サーバに設定情報がコピーされていないおそれがあります。

メッセージ「KAVV458-E 接続先でユーザーマッピングに失敗しました。」が出力される場合

接続先ホストでjbsgetumapコマンドを実行し，標準出力データを参照して次の内容について確認してください。

なお，jbsgetumapコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerへログインする際に入力したJP1ユーザー名が標準出力データに出力されていない場合，接続先ホストでのユーザーマッピングの設定が不適切です（JP1ユーザーとOSユーザーがマッピングされていません）。

JP1ユーザー名に対するサーバホスト名に「*」以外が出力されている場合，サーバホスト名と自ホスト名が一致しているかどうかを確認してください。

また，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」に記載されているユーザーマッピングの設定に関する説明を参照して，自ホスト名を正しく指定していることを確認してください。

標準出力データに出力されたOSユーザー名がOSユーザーとしてあるかどうかを確認してください。

また，接続先ホストのOSがWindowsの場合，次の点についても確認してください。

・JP1/Baseのパスワード管理の設定で，JP1ユーザー名とマッピングするOSユーザー名が登録されているかどうかを確認してください。

・マッピングしているOSユーザーのパスワードがOS側の設定で変更されていないかどうかを確認してください。

・マッピングしているOSユーザーのアカウントがロックアウトされていないかどうかを確認してください。

・マッピングしているOSユーザーのアカウントにローカルログオンできる権限があるかどうかを確認してください。

メッセージ「KAVV459-E 接続先のJP1/Baseでエラーが発生しました。」が出力される場合

次の内容について確認してください。

接続先ホストで設定している認証サーバのホスト名の指定に誤りがないかどうかを確認してください。

認証サーバのホスト名の指定が正しい場合は，そのホストで認証サーバが起動しているかどうかを確認してください。

特に，UNIXで認証サーバを自ホストに指定している場合，JP1/Baseを認証サーバとして起動する設定が必要なので注意してください。詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の認証サーバの設定に関する説明を参照してください。

メッセージ「KAVV3102-E 接続が拒否されました。」が出力される場合

接続先マネージャーホストの統合トレースログに出力されているメッセージKAVS8040-Eを確認してください。必要なIPアドレスをマネージャー用接続許可設定ファイルに追加し，jajs_pmtconコマンドを実行してください。

メッセージ「KAVV3103-E SSL通信の処理中にエラーが発生しました。(ファイル名, 保守情報)」が出力される場合

このメッセージは，接続先マネージャーホストとの通信に通信暗号化機能を設定している場合に出力されます。JP1/AJS3 - Viewホスト上に，接続先マネージャーホストに配置したサーバ証明書を検証するためのルート証明書を適切に配置しているかどうか見直してください。また，JP1/AJS3 - ViewとJP1/AJS3 - Managerで通信暗号化機能の有効・無効が一致しているかどうか確認してください。

2.3.2　JP1/AJS3へログイン直後に接続が切断される場合の対処

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerへログインした直後に，メッセージ「KAVV401-E 接続先とのデータの送受信に失敗しました。」または「KAVV3103-E SSL通信の処理中にエラーが発生しました。(保守情報)」が出力され，通信が切断される場合があります。この場合は，それぞれのメッセージの対処方法に従って対処してください。メッセージKAVV401-EおよびメッセージKAVV3103-Eの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ　6. KAVVで始まるメッセージ（JP1/AJS3 - Viewに関するメッセージ）」を参照してください。

2.4　Web GUIに関するトラブルへの対処

Web GUIに関するトラブルへの対処方法を次に示します。

2.4.1　画面が表示されない，または表示が崩れる場合の対処

次の要因が考えられます。

使用しているOSまたはWebブラウザーが，前提OSおよび前提Webブラウザーと異なるおそれがあります。使用しているOSおよびWebブラウザーを確認してください。

Webブラウザーの表示倍率が100%でない場合，表示が崩れるおそれがあります。表示倍率が100%になっていることを確認してください。

使用しているOSのテキストサイズの設定が100%でない場合，表示が崩れるおそれがあります。設定が100%になっていることを確認してください。

Webブラウザーのポップアップブロックの設定を有効にしている場合，Web GUIの画面やダイアログボックスの表示がブロックされることがあります。Webブラウザーのポップアップブロックの設定で，許可するサイトにWeb Consoleサーバのアドレスを追加し，ポップアップブロックを解除してください。

2.4.2　SSL通信を使用するとログイン画面が表示されない場合の対処

SSL通信を使用しないHTTP接続だとログイン画面が表示されるが，SSL通信を使用するHTTPS接続だとログイン画面が表示されない場合，次の要因が考えられます。

WebブラウザーでSSL通信が無効に設定されているおそれがあります。WebブラウザーでSSL通信を有効にしてください。

サーバ秘密鍵とサーバ証明書の秘密鍵が一致していないおそれがあります。サーバ秘密鍵と証明書発行要求（CSR）を再作成してサーバ証明書を再取得し，JP1/AJS3 HTTP Serverサービスを再起動してください。

2.4.3　バージョンアップインストール直後に画面の表示や操作を行った場合にエラーが発生するときの対処

Webブラウザーにバージョンアップ前のコンテンツがキャッシュとして残っているおそれがあります。Webブラウザーで一時ファイルを削除してください。

2.5　起動条件付きジョブネットの処理が遅延した場合の対処

特定の起動条件付きジョブネットに対して予期しない大量のイベントが発生した場合など，イベント・アクション制御マネージャーに未処理のデータが大量に蓄積する場合があります。この場合，イベントジョブに対する操作がしばらく経たないと行われない，条件に合致する事象が発生してもイベントジョブがなかなか正常終了しないなどの遅延が発生します。

システムで問題が発生してから，オペレーターが認識するまでの流れを次に示します。

特定の起動条件付きジョブネットで予期しない大量イベントが発生する。

マネージャーホストでの処理が追いつかないでスローダウンする。

この影響で，ほかのイベントジョブがキューイングのままになるなどの現象が発生します。

イベント・アクション制御マネージャーがメッセージKAVT0333-Wを統合トレースログに出力する。

オペレーターが問題に気づき，項番3のメッセージからイベント・アクション制御マネージャーで問題が発生していることを認識する。

このような場合に，イベント・アクション制御マネージャーが保持している情報を削除して運用を回復させることができます。

情報を確認し，運用状態を回復する手順は，Web GUI（マネジメントポータル）で確認する手順とコマンドで確認する手順の2とおりあります。運用状態を回復する手順を次に示します。

2.5.1　Web GUI（マネジメントポータル）から確認する場合の対処方法

Web GUI（マネジメントポータル）で情報を確認して対処する場合の手順を次に示します。

Web GUI（マネジメントポータル）の［イベントジョブの滞留状況］ダイアログボックスで，次の情報を確認する。

イベントが大量発生している起動条件付きジョブネット名

実行ホスト名

［イベントジョブの滞留状況］ダイアログボックスの操作手順については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　16.2.7 ［イベントジョブの滞留状況詳細］ダイアログボックス」を参照してください。

手順1で特定した起動条件付きジョブネットを強制終了する。

強制終了できた場合は，ここで対策は終了です。

起動条件付きジョブネットを強制終了する方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　8.1.1 起動条件監視中のジョブネットの停止」を参照してください。

手順2で強制終了できない場合，または手順1で起動条件を特定できなかった場合は，JP1/AJS3運用状態での回復は困難と判断し，起動条件付きジョブネットを実行しているスケジューラーサービスを停止する。

スケジューラーサービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　7.5.2 スケジューラーサービスを停止する」を参照してください。

問題の発生しているエージェントに対して，手順3で停止したスケジューラーサービスを指定してjpomanevresetコマンドを実行し，イベント・アクション制御マネージャーの状態を回復する。

jpomanevresetコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　jpomanevreset」を参照してください。

jpomanevresetコマンドで，イベントジョブや起動条件の継続を選択した場合，エージェントホストで，特定の起動条件付きジョブネットで予期しない大量イベントが発生した原因を取り除く。

手順3で停止したスケジューラーサービスを起動する。

スケジューラーサービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　7.5.1 スケジューラーサービスを起動する」を参照してください。

2.5.2　コマンドで確認する場合の対処方法

コマンドで情報を確認して対処する場合の手順を次に示します。

jpomanevshowコマンドを実行し，データを送信してくる頻度が高いエージェント，および起動条件付きジョブネットの情報を取得する。

手順1で取得した情報（ユニットID）を基に，次に示すどちらかのコマンドを使用してジョブネット名を特定する。

ajsnameコマンド

ユニット名を標準出力ファイルに出力する。

jpomanjobshowコマンド

マネージャーで実行中のイベントジョブの一覧を標準出力ファイルに出力する。

手順2で特定した起動条件付きジョブネットを強制終了する。

強制終了できた場合は，ここで対策は終了です。

起動条件付きジョブネットを強制終了する方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　8.1.1 起動条件監視中のジョブネットの停止」を参照してください。

手順3で強制終了できない場合，または手順2で起動条件を特定できなかった場合は，JP1/AJS3運用状態での回復は困難と判断し，起動条件付きジョブネットを実行しているスケジューラーサービスを停止する。

スケジューラーサービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　7.5.2 スケジューラーサービスを停止する」を参照してください。

問題の発生しているエージェントに対して，手順4で停止したスケジューラーサービスを指定してjpomanevresetコマンドを実行し，イベント・アクション制御マネージャーの状態を回復する。

jpomanevresetコマンドで，イベントジョブや起動条件の継続を選択した場合，エージェントホストで，特定の起動条件付きジョブネットで予期しない大量イベントが発生した原因を取り除く。

手順4で停止したスケジューラーサービスを起動する。

スケジューラーサービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　7.5.1 スケジューラーサービスを起動する」を参照してください。

各コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド」を参照してください。

2.6　ジョブまたはジョブネットに関するトラブルへの対処

ジョブまたはジョブネットに関するトラブルの対処方法を次に示します。

2.6.1　ジョブまたはジョブネットの実行登録時のトラブルへの対処

実行登録時にエラーになる場合は，ルートジョブネットに次に示すスケジュールルールが設定されていることが考えられます。ここで説明しているスケジュールルールを設定しないようにしてください。

スケジュールルールで，開始日に過去の日付を指定し，かつ処理サイクルを設定していない。

スケジュールルールで，開始日に不正な日付（例：2/30）を指定している。

スケジュールルールで開始日に「休業日」を指定しているにもかかわらず，使用するカレンダー定義に休業日が設定されていない。

スケジュールルールで開始日に「休業日」を指定しているにもかかわらず，休業日の振り替え方法で「実行しない」を指定している。

スケジュールルールで休業日の振り替え方法に「実行しない」を指定しているにもかかわらず，使用するカレンダー定義にすべて休業日が設定されている。

排他スケジュールに指定したジョブネットと同じスケジュールルールが設定されている（すべての実行予定が排他スケジュールの対象となる）。

上位のジョブネットのスケジュールルール番号と対応するスケジュールルール番号から同一実行日が算出できない定義がされている。

カレンダーを参照するジョブグループや排他スケジュールで不正なユニット（指定したユニットがないなど）を指定した場合，ジョブネットは「閉塞」状態となります。

実行予定が近接しているスケジュールの場合，計画実行登録では，そのときの状態や時刻によって動的にスケジュールを変更するために，スケジュールどおり実行予定が生成されないことがあります。

なお，ネストジョブネットに上記のようなスケジュールが設定されている場合は「未計画」となり，一時変更しないかぎり実行されません。

2.6.2　標準ジョブ，HTTP接続ジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブのトラブルへの対処

標準ジョブ，HTTP接続ジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブの実行に関するトラブルの対処方法を次に示します。

(1)　標準ジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブを実行すると起動失敗となる

次の要因が考えられます。

NFSなどの，ネットワークを介したファイルシステムにマウントされたディスク上のディレクトリおよびファイルを定義パラメーターで使用している場合

JP1/AJS3が作成または参照するディレクトリおよびファイルとして，NFSなどの，ネットワークを介したファイルシステムにマウントされたディスク上のディレクトリおよびファイルを使用しないでください。使用した場合の動作については保証できません。ただし，次に示す定義パラメーターで使用するディレクトリおよびファイルに限定して，NFSなどの，ネットワークを介したファイルシステムにマウントされたディスク上のディレクトリおよびファイルを使用できます。

ジョブの実行ファイル名

ジョブの標準出力ファイル名

ジョブの標準エラー出力ファイル名

ジョブの環境変数ファイル名

ジョブの転送元ファイル名

ジョブの転送先ファイル名

ジョブの作業用パス

ジョブ環境設定の作業用ディレクトリ

実行OSユーザーのホームディレクトリ

上記の定義パラメーターを使用している場合に，ネットワークにアクセスできないときは，ジョブの起動に失敗したりジョブの実行が遅延したりすることがあります。

キューレスジョブ（［実行先サービス］に［キューレス］を指定したPCジョブ，UNIXジョブ，およびアクションジョブ）では，［実行エージェント］に指定されたホスト名の大文字と小文字を区別します。［実行エージェント］にキューレスジョブ実行ホスト上で設定されているホスト名が正しく設定されていることを確認してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4571-W エージェント（エージェントホスト名）でユーザーマッピング（ユーザー名）に失敗しました」が出力される場合

ジョブを実行するホストにユーザーマッピングが設定されていない，指定したJP1ユーザーまたは実行ユーザーが登録されていないなど，ユーザーマッピングが正しく設定されていないおそれがあります。

ユーザーマッピングの設定を確認し，ジョブを再実行（再登録）してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4580-W エージェント（エージェントホスト名）にてユーザー（ユーザー名）に管理者権限がありません」が出力される場合（UNIX限定）

ジョブの実行優先順位として4または5が指定されたジョブを，スーパーユーザー権限を持たない実行ユーザーで実行したおそれがあります。

UNIXの場合，ジョブの実行優先順位として4または5を指定するときは，スーパーユーザー権限を持つ実行ユーザー（rootユーザー）でジョブを実行してください。

なお，Windowsの場合は，ジョブの実行優先順位として4または5を指定しても，実行ユーザーの権限にAdministrators権限は不要です。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4512-W 指定されたキュー（キュー名）がありません」や，「KAVU4511-W 指定されたエージェント（エージェントホスト名）がありません」が出力される場合

QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行ホスト名やキュー名が不適切であるおそれがあります。

QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境が正しく作成されていることを確認してください。

確認時は，jpqexportコマンドを実行し，現在定義されているエージェント名（ジョブ実行ホスト名）やキュー名をファイルに出力してください。エージェント名は大文字・小文字が区別されませんが，キュー名は大文字・小文字が区別されるため注意してください。

エージェント名とキュー名の確認終了後，QUEUEジョブ，サブミットジョブを再実行（再登録）してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4514-W キュー（キュー名）の受付口がクローズされているためジョブ登録ができません」が出力される場合

キューがQUEUEジョブ，サブミットジョブを受け付ける状態になっていないおそれがあります。

jpqqueshowコマンドを実行し，キューのジョブ受付口の状態（ENTRYSTATUS）を確認してください。エージェントのデフォルトキューのジョブ受付口の状態を確認する場合は，-ahオプションとともにエージェントホスト名を指定してください。その他のキューのジョブ受付口の状態を確認する場合は，-qオプションとともにキュー名を指定してください。

ジョブ受付口が閉じられている場合（「ENTRYSTATUS:CLOSE」の場合），jpqqueopenコマンドを実行し，ジョブ受付口を開いてください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4515-W キュー（キュー名）のジョブ最大数（最大数）に達したためジョブ登録ができません」が出力される場合

QUEUEジョブ，サブミットジョブのキューイング中および実行中のジョブ数の最大値に達したおそれがあります。

jpqqueshowコマンドを実行し，QUEUEジョブ，サブミットジョブ数の最大値（MAXQUEUE）を確認してください。運用時は，QUEUEジョブ，サブミットジョブ数が最大値以下になるようにしてください。

QUEUEジョブ，サブミットジョブ数の最大値を変更する場合は，jpqquealtコマンドを使用してキュー内のジョブ数の最大値を変更するか，またはjpqimportコマンドを使用してQUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境データベースを再作成してください。データベース再作成の流れについては，「2.11.2 QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境データベースの再作成手順」を参照してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4520-W 環境設定（論理ホスト名）のシステム内の最大ジョブ数（最大数）に達したためジョブ登録ができません」が出力される場合

QUEUEジョブ，サブミットジョブのシステム内でキューイング中および実行中のジョブ数の最大値に達したおそれがあります。

システム内の最大ジョブ数は，環境設定パラメーターMaximumContentJobに指定した値です。

運用時は，QUEUEジョブ，サブミットジョブ数がシステム内の最大ジョブ数以下になるようにしてください。

システム内の最大ジョブ数を変更する際は，リリースノートを参照し，適切な値を設定してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU3586-W サービスのアカウントに必要な権限が設定されていません」，またはメッセージ「KAVU3571-W ユーザーマッピング（ユーザー名）に失敗しました」が出力される場合（Windows限定）

JP1/AJS3のサービスのアカウントをユーザーアカウントに設定していないおそれがあります。さらに，そのユーザーアカウントに必要な権限を与えていないおそれがあります。

JP1/AJS3のサービスのアカウントをユーザーアカウントに設定して，必要な権限を与えてください。JP1/AJS3のサービスに対するアカウントの設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2 JP1/AJS3のサービスの設定について検討する」を参照してください。なおJP1/AJS3のサービスのアカウントを変更した場合は，JP1/AJS3のサービスを再起動してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4581-W エージェント（エージェントホスト名）の実行ファイル（ファイル名）は実行可能ファイルではありません」が出力される場合

ファイルタイプに関連づけられているアプリケーションファイル名に空白文字が含まれているおそれがあります。

Windowsのエクスプローラで［表示］−［オプション］を実行し，表示される［オプション］ダイアログボックスの［ファイルタイプ］タブで，関連づけられているアプリケーションを確認してください。アプリケーションファイル名に空白文字が含まれている場合は，そのファイル名を「"（ダブルクォーテーションマーク）」で囲んでください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4531-W エージェント（エージェントホスト名）のホスト名に誤りがあると思われます」が出力される場合

エージェントのホスト名が不適切であるか，IPアドレスが解決できない名称であるおそれがあります。

エージェントのホスト名が適切であること，またはhostsファイルなどを見直してIPアドレスが解決できる設定になっていることを確認してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4530-W エージェント（エージェントホスト名）が停止もしくは障害が発生したと思われます」が出力される場合

エージェント（ジョブ実行ホスト）のJP1/AJS3サービスが停止していたり，マシン自体が停止していたり，ネットワークで障害が発生していたりするおそれがあります。

エージェント，JP1/AJS3サービス，およびネットワークの状態を確認してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU3521-W ジョブ（ジョブ番号）のプロセス生成に失敗しました」が出力される場合

メモリー不足のために，ジョブの起動に失敗しているおそれがあります。

メモリー容量の見積もりを確認してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4597-W エージェント（エージェントホスト名）で消失したジョブを強制終了します」や，メッセージ「KAVU4538-W エージェント（エージェントホスト名）で消失したジョブ（ジョブ番号）を回復状態（状態名）にします」が出力される場合

上記のメッセージが出力されるケースを次に示します。

JP1/AJS3 - Managerに実行中ジョブがある状態で，JP1/AJS3 - Managerホストのダウン，またはJP1/AJS3プロセスのダウンが発生したあと，そのJP1/AJS3 - Managerを再起動したケース。

リモートの実行ホスト（エージェント）に実行中のジョブがある状態で，実行ホストのダウン，またはJP1/AJS3プロセスのダウンが発生したあと，実行ホストのJP1/AJS3を再起動したケース。

リモートの実行ホスト（エージェント）に実行中のジョブがある状態で，最初にJP1/AJS3 - Managerホスト，次に実行ホストの順に停止したあと，JP1/AJS3 - Managerホスト，および実行ホストを再起動したケース。

QUEUEジョブ，サブミットジョブの場合，実行中ジョブの終了状態がジョブ実行環境のデータベースに反映されないまま強制停止されると，ジョブの終了状態が不明となり，メッセージKAVU4597-WやKAVU4538-Wが出力されます。

必要に応じて，ジョブネットまたはジョブを再実行登録してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4546-W エージェント（エージェントホスト名）でユーザーの環境変数PATHの取得に失敗しました」が出力される場合（UNIX限定）

実行OSユーザーのログインスクリプト内に，処理を途中で終了してしまう条件がないかどうかを確認してください。

ログインスクリプト内に，JP1/AJS3によるジョブ実行に不要な記述がある場合，不要な記述を削除してください。または，環境変数JP1JobIDで不要な記述をスキップするようにしてください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU5282-W データベース処理にてシステムコールエラーが発生しました（要因個所，要因番号）」が出力される場合

QUEUEジョブ，サブミットジョブのジョブ情報の件数が20万件を超えているおそれがあります。

次に示す手順に従ってジョブ情報の保存日数を変更し，QUEUEジョブ，サブミットジョブのジョブ実行環境データベースを再作成してください。

ジョブ情報の保存日数を変更する。

ジョブ情報の件数が20万件を超えないような日数を指定します。

jajs_configコマンドで環境設定パラメーターPreserveTermを設定してください。

jpqimportコマンドでQUEUEジョブ，サブミットジョブのジョブ実行環境データベースを再作成する。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU3577-W ジョブ実行処理でシステムコール（関数名）でエラーが発生しました（要因番号）」が出力される場合（UNIX限定）

ジョブを実行するときにワークパスに指定したディレクトリがカレントディレクトリとして扱われていないおそれがあります。ワークパスの指定内容がカレントディレクトリとして動作します。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4548-W エージェント（エージェントホスト名）の一時作業用ファイルへのアクセスに失敗しました」，またはメッセージ「KAVU4583-W エージェント（エージェントホスト名）に実行シェルがありません」が出力される場合，JP1ユーザーにマッピングするOSユーザーがOSにログインできないおそれがあります。これらのメッセージが出力された場合は，メッセージごとに，次に示す項目を確認してください。

メッセージKAVU4548-Wが出力された場合

/etc/passwdに指定したホームディレクトリがあるかどうか。

メッセージKAVU4583-Wが出力された場合

/etc/passwdに指定したログインシェルがあるかどうか。

統合トレースログに，「KAVU7533-E JP1ユーザー（論理ホスト名，ユーザー名）からユーザーマッピングした実行ユーザー（ユーザー名）は使用できません（要因番号：1326）」というメッセージが出力される場合，Windowsでは，ジョブを実行するOSユーザーのアクセストークンを取得できなかったおそれがあります。次の要因が考えられます。

Win32API関数の一時的エラーによって，アクセストークンを取得できなかった。

ジョブの実行ユーザーがドメインユーザーの場合，ドメインコントローラーが起動していないなど，ドメインユーザーが一時的にログオンできる状態になっていなかった。

JP1/AJS3では，ジョブ実行時にアクセストークンを取得しますが，ドメインコントローラーの数や状態を意識して動作していないため，ジョブの実行中にドメインコントローラーを再起動するような場合は注意してください。

なお，これらの一時的にアクセストークンを取得できないエラーの場合，アクセストークンを再利用する設定を行うことで，アクセストークンの取得の回数を最小限に減らし，エラーの発生頻度を抑えることができます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.17 ジョブ実行時にアクセストークンを再利用するための設定」を参照してください。

また，アクセストークンを再利用した場合，デスクトップヒープの使用方法が変わります。

そのため，システム全体で十分に検証した上で適用してください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.17(3) 注意事項」を参照してください。アクセストークンの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.4.1 ジョブ実行時のユーザーアカウント」も参照してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4721-E 要求が拒否されました(ジョブ番号)」が出力される場合

ジョブの実行先ホストの統合トレースログに出力されているメッセージKAVU3296-Eを確認してください。必要なIPアドレスをエージェント用接続許可設定ファイルに追加し，jajs_pmtconコマンドを実行してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVS8029-E 要求が拒否されました(ユニット名)」が出力される場合

ジョブの実行先ホストの統合トレースログに出力されているメッセージKAVS8039-Eを確認してください。必要なIPアドレスをエージェント用接続許可設定ファイルに追加し，jajs_pmtconコマンドを実行してください。

(2)　HTTP接続ジョブを実行すると起動失敗となる

次の要因が考えられます。

NFSなどの，ネットワークを介したファイルシステムにマウントされたディレクトリを次に示す定義パラメーターで使用している場合

ジョブの標準出力ファイル名

ジョブの標準エラー出力ファイル名

実行OSユーザーのホームディレクトリ

ネットワークにアクセスできないときは，ジョブの起動に失敗したりジョブの実行が遅延したりすることがあります。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4571-W エージェント（エージェントホスト名）でユーザーマッピング（ユーザー名）に失敗しました」が出力される場合

ジョブを実行するホストにユーザーマッピングが設定されていない，指定したJP1ユーザーまたは実行ユーザーが登録されていないなど，ユーザーマッピングが正しく設定されていないおそれがあります。

ユーザーマッピングの設定を確認し，ジョブを再実行（再登録）してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4580-W エージェント（エージェントホスト名）にてユーザー（ユーザー名）に管理者権限がありません」が出力される場合（Linux限定）

ジョブの実行優先順位として4または5が指定されたジョブを，スーパーユーザー権限を持たない実行ユーザーで実行したおそれがあります。

Linuxの場合，ジョブの実行優先順位として4または5を指定するときは，スーパーユーザー権限を持つ実行ユーザー（rootユーザー）でジョブを実行してください。

なお，Windowsの場合は，ジョブの実行優先順位として4または5を指定しても，実行ユーザーの権限にAdministrators権限は不要です。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU3586-W サービスのアカウントに必要な権限が設定されていません」，またはメッセージ「KAVU3571-W ユーザーマッピング（ユーザー名）に失敗しました」が出力される場合（Windows限定）

JP1/AJS3のサービスのアカウントをユーザーアカウントに設定していないおそれがあります。さらに，そのユーザーアカウントに必要な権限を与えていないおそれがあります。

JP1/AJS3のサービスのアカウントをユーザーアカウントに設定して，必要な権限を与えてください。JP1/AJS3のサービスに対するアカウントの設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2 JP1/AJS3のサービスの設定について検討する」を参照してください。なおJP1/AJS3のサービスのアカウントを変更した場合は，JP1/AJS3のサービスを再起動してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4531-W エージェント（エージェントホスト名）のホスト名に誤りがあると思われます」が出力される場合

エージェントのホスト名が不適切であるか，IPアドレスが解決できない名称であるおそれがあります。

エージェントのホスト名が適切であること，またはhostsファイルなどを見直してIPアドレスが解決できる設定になっていることを確認してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4530-W エージェント（エージェントホスト名）が停止もしくは障害が発生したと思われます」が出力される場合

エージェント（ジョブ実行ホスト）のJP1/AJS3サービスが停止していたり，マシン自体が停止していたり，ネットワークで障害が発生していたりするおそれがあります。

エージェント，JP1/AJS3サービス，およびネットワークの状態を確認してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU3521-W ジョブ（ジョブ番号）のプロセス生成に失敗しました」が出力される場合

メモリー不足のために，ジョブの起動に失敗しているおそれがあります。

メモリー容量の見積もりを確認してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4597-W エージェント（エージェントホスト名）で消失したジョブを強制終了します」や，メッセージ「KAVU4538-W エージェント（エージェントホスト名）で消失したジョブ（ジョブ番号）を回復状態（状態名）にします」が出力される場合

上記のメッセージが出力されるケースを次に示します。

JP1/AJS3 - Managerに実行中ジョブがある状態で，JP1/AJS3 - Managerホストのダウン，またはJP1/AJS3プロセスのダウンが発生したあと，そのJP1/AJS3 - Managerを再起動したケース。

リモートの実行ホスト（エージェント）に実行中のジョブがある状態で，実行ホストのダウン，またはJP1/AJS3プロセスのダウンが発生したあと，実行ホストのJP1/AJS3を再起動したケース。

リモートの実行ホスト（エージェント）に実行中のジョブがある状態で，最初にJP1/AJS3 - Managerホスト，次に実行ホストの順に停止したあと，JP1/AJS3 - Managerホスト，および実行ホストを再起動したケース。

必要に応じて，ジョブネットまたはジョブを再実行登録してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4546-W エージェント（エージェントホスト名）でユーザーの環境変数PATHの取得に失敗しました」が出力される場合（Linux限定）

実行OSユーザーのログインスクリプト内に，処理を途中で終了してしまう条件がないかどうかを確認してください。

ログインスクリプト内に，JP1/AJS3によるジョブ実行に不要な記述がある場合，不要な記述を削除してください。または，環境変数JP1JobIDで不要な記述をスキップするようにしてください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4548-W エージェント（エージェントホスト名）の一時作業用ファイルへのアクセスに失敗しました」，またはメッセージ「KAVU4583-W エージェント（エージェントホスト名）に実行シェルがありません」が出力される場合，JP1ユーザーにマッピングするOSユーザーがOSにログインできないおそれがあります。これらのメッセージが出力された場合は，メッセージごとに，次に示す項目を確認してください。

メッセージKAVU4548-Wが出力された場合

/etc/passwdに指定したホームディレクトリがあるかどうか。

メッセージKAVU4583-Wが出力された場合

/etc/passwdに指定したログインシェルがあるかどうか。

統合トレースログに，「KAVU7533-E JP1ユーザー（論理ホスト名，ユーザー名）からユーザーマッピングした実行ユーザー（ユーザー名）は使用できません（要因番号：1326）」というメッセージが出力される場合，Windowsでは，ジョブを実行するOSユーザーのアクセストークンを取得できなかったおそれがあります。次の要因が考えられます。

Win32API関数の一時的エラーによって，アクセストークンを取得できなかった。

ジョブの実行ユーザーがドメインユーザーの場合，ドメインコントローラーが起動していないなど，ドメインユーザーが一時的にログオンできる状態になっていなかった。

JP1/AJS3では，ジョブ実行時にアクセストークンを取得しますが，ドメインコントローラーの数や状態を意識して動作していないため，ジョブの実行中にドメインコントローラーを再起動するような場合は注意してください。

なお，これらの一時的にアクセストークンを取得できないエラーの場合，アクセストークンを再利用する設定を行うことで，アクセストークンの取得の回数を最小限に減らし，エラーの発生頻度を抑えることができます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.17 ジョブ実行時にアクセストークンを再利用するための設定」を参照してください。

また，アクセストークンを再利用した場合，デスクトップヒープの使用方法が変わります。

そのため，システム全体で十分に検証した上で適用してください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.17(3) 注意事項」を参照してください。アクセストークンの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.4.1 ジョブ実行時のユーザーアカウント」も参照してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4721-E 要求が拒否されました(ジョブ番号)」が出力される場合

ジョブの実行先ホストの統合トレースログに出力されているメッセージKAVU3296-Eを確認してください。必要なIPアドレスをエージェント用接続許可設定ファイルに追加し，jajs_pmtconコマンドを実行してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVS8029-E 要求が拒否されました(ユニット名)」が出力される場合

ジョブの実行先ホストの統合トレースログに出力されているメッセージKAVS8039-Eを確認してください。必要なIPアドレスをエージェント用接続許可設定ファイルに追加し，jajs_pmtconコマンドを実行してください。

(3)　標準ジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブを実行すると異常終了となる

次の要因が考えられます。

ジョブ実行時に使用した環境変数が不適切であるおそれがあります（環境変数には，ジョブに直接定義した環境変数と，環境変数ファイルとして定義したファイル内に指定された環境変数があります）。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　1.4 環境変数一覧」を参照して，不適切な環境変数を使用していないか確認してください。

ジョブに指定したファイル名が不適切であるおそれがあります。

ファイル名について，次の点を確認してください。

ジョブ実行ファイル名（Windowsの場合は実行ファイル名，UNIXの場合はスクリプトファイル名），環境変数ファイル名，標準入力ファイル名，標準出力ファイル名・標準エラー出力ファイル名が重複していないこと（標準出力ファイル名と標準エラー出力ファイル名だけは，重複していてもかまいません）。

同時に実行するジョブについて，標準出力ファイル名と標準エラー出力ファイル名が重複していないこと。

ジョブに指定した実行ファイル内の処理で，標準出力・標準エラー出力のリダイレクト先が競合しているおそれがあります。次の点を確認してください。

ジョブに指定した標準出力ファイルまたは標準エラー出力ファイルが，実行ファイルに指定した標準出力・標準エラー出力のリダイレクト先のファイルと重複していないこと。

実行ファイルを指定したジョブを複数同時に実行した場合，実行ファイルに指定した標準出力・標準エラー出力のリダイレクト先のファイル名が，同一のファイル名とならないこと。

「/etc/logingroup」の設定が不適切であるおそれがあります（実行ホストがHP-UXの場合）。

ジョブを実行するOSユーザーが複数のグループに属し，かつ，複数のグループへのアクセスを有効にする場合は，「/etc/logingroup」の設定が必要です。「/etc/logingroup」を設定していない場合，「/etc/passwd」で定義されているグループIDだけが有効になり，定義されていないグループIDは無効になります。具体的には，jp1userというOSユーザーが複数のグループ（第1グループとしてAグループ，第2グループとしてグループB）に属しているにもかかわらず，グループBのファイルを参照できないなどの不具合が発生します。複数のグループへのアクセスを有効にするには，「/etc/group」のグループ定義を「/etc/logingroup」にコピーするか，または「/etc/group」と「/etc/logingroup」にシンボリックリンクを設定してください。詳細については，OSのドキュメントを参照してください。

次に示すコマンドが正常に動作しないおそれがあります（実行ホストがWindowsの場合）。

net useコマンドを使用したジョブの実行時に，ネットワークフォルダの切断ができない場合

2とおりの対処方法を示します。

一つ目の対処方法として，一つのバッチファイル中にnet useコマンドを指定し，ネットワークフォルダを接続・切断するようにしてください。

二つ目の対処方法として，JP1/AJS3のサービスのアカウントをユーザーアカウントにして，net useコマンドを使用したジョブをサービスのアカウントと同じアカウントで実行してください。JP1/AJS3のサービスのアカウントのユーザーアカウントへの変更については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.3 JP1/AJS3のサービスの設定を変更する必要がある場合（Windows限定）」も参照してください。

ftpコマンドを使用したジョブの実行時に，標準出力データが出力されない場合

2とおりの対処方法を示します。

一つ目の対処方法として，ftpコマンドに-vオプションを指定してください。

二つ目の対処方法として，ジョブ定義時に標準入力ファイル名，標準出力ファイル名，および標準エラー出力ファイル名に「CON」を指定してください。「CON」を指定すると，標準出力ファイル，および標準エラー出力ファイルにはデータが出力されます。ただし，JP1/AJS3 - Viewでジョブの実行結果の詳細を表示したとき，ジョブの標準エラー出力メッセージが出力されなくなります。また，jpqjobgetコマンドで標準出力ファイルおよび標準エラー出力ファイルの情報が取得できなくなります。

注意事項

ftpコマンド使用時以外で同様の現象が発生した場合も，「CON」を指定する方法で対処してください。

上記以外のコマンドを使用したジョブの実行時に，ジョブが正しく動作しない場合

JP1/AJS3のジョブは，OSユーザーがWindowsにログオンしていない状態でも実行できるように，OSユーザーのログオンセションとは独立した「サービス」と呼ばれる形態で実行されます。このため，JP1/AJS3を使ってジョブを実行した場合と，コマンドプロンプトを使ってジョブを実行した場合とで，ジョブの実行結果が異なることがあります。

Windowsが提供するATコマンド，または［タスクスケジューラ］を使用すると，ジョブがサービスから正しく実行できるかどうかを検証することができます（このとき，WindowsのTask Schedulerサービスがジョブを起動します）。Windowsのサービスからジョブが正しく動作しない場合は，JP1/AJS3のサービスからもジョブは正しく動作しません。その際は，ジョブで使用しているコマンドやプログラムを見直す必要があります。

なお，Task Schedulerサービス，およびJP1/AJS3サービスでは，ジョブのプロセスの生成方法が若干異なります。そのため，JP1/AJS3を使うと正しく動作しないジョブも，Windowsのサービスを使えば正しく動作する場合があります。例えば，JP1/AJS3では，OSユーザーのログオンセションに設定されたプリンタやアプリケーションに関する情報で，かつ，レジストリーに格納されている情報については，例えそのOSユーザーのアカウントをジョブの実行ユーザーに設定しても，参照できないことがあります（ジョブからのプリンタへの印刷やアプリケーションの起動などが正しく動作しないことがあります）。この現象が発生した場合は，ジョブを実行するOSユーザーでWindows（JP1/AJS3の実行ホスト）にログオンし，その状態で運用してください。

または，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.16 ユーザープロファイルを必要とするジョブを実行するための設定」を参照して，設定をしてください。

また，実行ユーザーのアクセス権をローカルサーバのユーザーに限定させたい場合は，OSユーザーの指定方法を「サーバ名¥ユーザー名」としてください。

メモリー不足のために，ジョブの起動に失敗しているおそれがあります。

メモリー容量の見積もりを確認してください。

統合トレースログに，次のメッセージが出力されている場合（Windows限定）

「KAVU4254-E データベース（論理ホスト名）にアクセスできません（要因個所）」

「KAVU5287-E データベーステーブルがロックされています（要因個所）」

これは，QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行時にジョブ実行環境のISAMファイルにアクセスできないために発生するエラーです。次の事項を同時に実行していないかどうか確認してください。

JP1/AJS3の資料採取ツールを実行している。

JP1/BaseまたはJP1/AJS3のISAMデータベースの検証やコンデンスなどISAMデータベースを操作するコマンドを実行している（jpqdbcond -L コマンドは含まない）。

バックアッププログラムを実行している。

上記のほかにも，QUEUEジョブ，サブミットジョブのジョブ実行環境のデータベースファイルを占有モード，またはファイルの読み込みだけを共有するモードでオープンするようなプログラムを実行していると，このような現象が起こるおそれがあります。これらの作業をスケジュールする際は，ジョブの実行時間と重ならないように運用してください。

統合トレースログに，次のメッセージが出力されている場合（UNIX限定）

「KAVU4547-W エージェント（エージェントホスト名）の一時作業用ファイルに対してアクセス権がありません」

「KAVU4560-W エージェント（エージェントホスト名）の標準出力ファイル（ファイル名）に対してアクセス権がありません」

「KAVU4563-W エージェント（エージェントホスト名）の標準エラー出力ファイル（ファイル名）に対してアクセス権がありません」

メッセージKAVU4547-Wが出力されている場合は，ワークディレクトリの所有グループがジョブ実行ユーザーのセカンダリーグループで，かつワークディレクトリの権限が「770」であるおそれがあります（ワークディレクトリは，定義キー[JP1_DEFAULT¥JP1NBQAGENT¥Process]の環境設定パラメーターWorkPathに指定したディレクトリになります）。

また，メッセージKAVU4560-W，KAVU4563-Wが出力されている場合は，指定したファイル（上記のメッセージ中のファイル名）があるディレクトリの所有グループがジョブ実行ユーザーのセカンダリーグループで，ディレクトリの権限が「770」であるおそれがあります。

次に示す方法のどれかで対処してください。

メッセージKAVU4547-Wが出力されている場合は，ワークディレクトリに対してセカンダリーグループでもアクセスできる権限に変更する。

指定したファイルがあるディレクトリの権限をセカンダリーグループでもアクセスできる権限に変更し，かつ指定したファイルの権限をセカンダリーグループでも読み込み，書き込みができる権限に変更する。

ディレクトリおよび指定したファイルの所有グループをジョブ実行ユーザーのセカンダリーグループからプライマリーグループに変更する。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.18 ジョブ実行時のファイル権限チェックでアクセス制御リストやセカンダリーグループの設定を有効にする」の設定に従い，オプションを有効にする。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4551-W エージェント（エージェントホスト名）の実行ファイル（ファイル名）に対してアクセス権がありません」が出力されている場合（UNIX限定）

指定した実行ファイル（上記のメッセージ中のファイル名）があるディレクトリの所有グループがジョブ実行ユーザーのセカンダリーグループで，かつ権限が「770」であるおそれがあります。

次に示す方法のどれかで対処してください。

指定したファイルがあるディレクトリの権限を「771」に変更し，かつ指定したファイルの権限を「774」に変更する。

ディレクトリおよび指定したファイルの所有グループをジョブ実行ユーザーのセカンダリーグループからプライマリーグループに変更する。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.18 ジョブ実行時のファイル権限チェックでアクセス制御リストやセカンダリーグループの設定を有効にする」の設定に従い，オプションを有効にする。

ジョブの実行ファイル名を正しく求められない場合があります。

UNIXの場合

スクリプトファイル内で「$0」（スクリプトファイル名）を参照する場合，「$0」がジョブの定義に指定したスクリプトファイル名にならず，「JPQ_EXEC_」から始まるスクリプトファイル名になる場合があります。

このファイル名は，次の場合のどれかにJP1/AJS3が一時的に作成するスクリプトファイル名です（スクリプトファイルはジョブ実行時に使用するワークパスに作成します）。

JP1/AJS3 - Viewの［詳細定義 -［UNIX Job］］ダイアログボックスの［定義］タブで，［コマンド文］にコマンドを指定したジョブを実行する。

JP1/AJS3 - Viewの［詳細定義 -［UNIX Job］］ダイアログボックスの［定義］タブで，［スクリプトファイル名］に#!［シェル名］を先頭行に記述していないスクリプトファイル名を指定して実行する。※

jpqjobsubコマンドの-scオプションに，#!［シェル名］を先頭行に記述していないスクリプトファイル名を指定して実行する。

注※

［スクリプトファイル名］に指定したスクリプトファイルの先頭行に実行シェル名の記述がない場合，先頭行に実行シェル名を付加したスクリプトファイルを一時的に作成し，ジョブとして実行します。

［コマンド文］と［スクリプトファイル名］を同時に指定した場合，［コマンド文］と［スクリプトファイル名］の内容をコマンド文，スクリプトファイルの内容の順でマージした一時ファイルを作成します。このため，［コマンド文］の記述がある場合は，スクリプトファイルの実行シェル名の記述の有無にかかわらず，一時ファイルを作成します（［コマンド文］欄にタブやスペースがある場合にも一時ファイルを作成します）。

一時的なスクリプトファイルを作成しないようにするには，これらの条件に該当しないようにジョブを定義してください。

Windowsの場合

Windowsの実行ファイル内で第1引数（バッチファイルの場合は「%0」）を参照する場合，第1引数がジョブの定義に指定した実行ファイル名にならない場合があります。これは，JP1/AJS3がジョブを起動するときに実行ファイル名を8.3形式のショートファイル名に変換するためです。

実行ファイル名の変換を行わないでジョブを起動する場合には，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.15 ジョブをロングファイル名で実行するための設定」を参照してください。

統合トレースログに，次のメッセージが出力されている場合（Windows限定）

「KAVU7533-E JP1ユーザー（論理ホスト名，ユーザー名）からユーザーマッピングした実行ユーザー（ユーザー名）は使用できません（要因番号:1792）」

JP1/AJS3サービスのアカウントと異なるユーザーアカウントでジョブを実行しているときに，Net Logonサービスが起動されていない場合，このメッセージが出力されてジョブが異常終了することがあります。このメッセージが出力されたときは，Net Logonサービスが起動されているかどうかを確認してください。

次のどちらかでジョブが異常終了した場合（Windows限定）

次のメッセージを出力してジョブが終了コード259または-1で異常終了する。

「KAVU3284-W 内部処理（論理ホスト名）でシステムコールエラーが発生しました（要因個所：要因個所，要因番号：0x2013000a）」

ジョブの標準エラー出力に次のメッセージを出力してジョブが異常終了する。

「プロセスはファイルにアクセスできません。別のプロセスが使用中です。」

これらは次の条件が重なる場合に発生することがあります。

次のどちらかの方法でジョブを登録する際に，標準出力ファイル，または標準エラー出力ファイルを明示的に指定する。

・ジョブの詳細定義で指定する。

・ジョブ実行制御のコマンドでジョブを登録する際に指定する。

1.で指定したファイルに対して次のどちらかの処理をしている。

・ジョブとして実行するプログラム内で，関数を使用してオープンしている。その際，オブジェクトの共有方法を読み取り不可または，書き込み不可の設定にしている。

・ジョブとして実行するバッチファイル内で，リダイレクトを使用してオープンしている。

ジョブとして実行するプログラム内でオープンするファイル，またはバッチファイル内のリダイレクトでオープンするファイルを，ジョブを登録する際の標準出力ファイル，または標準エラー出力ファイルとして指定しないでください。ただし，プログラム内で関数を使用してオープンする場合に限って，共有の読み取りまたは共有の書き込みを許可する設定でオープンすることで回避することもできます。

統合トレースログに，次のどちらかのメッセージが出力されている場合

「KAVU5501-E System error occurred ...」

「KAVU5290-E データベースのファイルサイズが制限値を超えているかメモリーの確保に失敗しました（要因個所，要因番号）」

ISAMファイルが不正な状態になっているおそれがあります。

次のことを行っているとこれらのエラーが発生することがあります。

JP1/AJS3サービスを停止しない状態で，強制的なシャットダウン操作や電源断を行う。

ディスク容量不足が発生している状態でISAMファイルへの書き込みを行う。

ISAMファイルの状態を確認し，不正な状態になっている場合はISAMファイルを再作成してください。ISAMファイルの状態確認，ISAMファイルの再作成の手順については，「2.11 ISAMファイルが不正になった場合の対処」を参照してください。

AIXまたはLinuxの実行ホストでジョブを実行したとき，ジョブの実行ユーザーに設定したリソースの制限値が有効にならないで，リソース不足でジョブが異常終了することがあります。

AIXおよびLinuxの場合，ジョブの実行ユーザーに対して，/etc/security/limits（Linuxの場合は/etc/security/limits.conf）でリソースの制限値の定義をしても，ジョブ実行時に値は有効になりません。JP1/AJS3起動時のユーザー（root）に対してリソース制限値を定義してください。

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.4 UNIXジョブ使用時の注意事項」の「UNIXジョブ実行時のリソース制限値についての注意事項」を参照してください。

統合トレースログに，次のメッセージが出力されている場合

「KAVU2251-E SSL通信処理でエラーが発生しました(論理ホスト名, 接続先ホスト名, 保守情報)」

マネージャーホストとエージェントホストで通信暗号化機能の有効・無効が異なっています。JP1/AJS3サービスを停止して，通信暗号化機能の有効・無効を一致させてから，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

実行したジョブプロセスから，さらにバックグラウンドで子プロセスを実行した場合に，次に示す現象が発生することがあります（実行ホストがWindowsの場合）。

実行したジョブプロセスの終了に時間が掛かる

バックグラウンドで実行したプロセスが実行し続けて終了しない場合，リソース不足となる

対処方法として，ジョブ定義時に標準入力ファイル名，標準出力ファイル名，および標準エラー出力ファイル名に「CON」を指定してください。「CON」を指定すると，標準出力ファイルおよび標準エラー出力ファイルにはデータが出力されます。ただし，JP1/AJS3 - Viewでジョブの実行結果の詳細を表示したとき，ジョブの標準エラー出力メッセージが出力されなくなります。また，jpqjobgetコマンドで標準出力ファイルおよび標準エラー出力ファイルの情報が取得できなくなります。

(4)　HTTP接続ジョブを実行すると異常終了となる

次の要因が考えられます。

ジョブに指定したファイル名が不適切であるおそれがあります。

ファイル名について，次の点を確認してください。

同時に実行するジョブについて，標準出力ファイル名と標準エラー出力ファイル名が重複していないこと。

メモリー不足のために，ジョブの起動に失敗しているおそれがあります。

メモリー容量の見積もりを確認してください。

統合トレースログに，次のメッセージが出力されている場合（Linux限定）

「KAVU4547-W エージェント（エージェントホスト名）の一時作業用ファイルに対してアクセス権がありません」

「KAVU4560-W エージェント（エージェントホスト名）の標準出力ファイル（ファイル名）に対してアクセス権がありません」

「KAVU4563-W エージェント（エージェントホスト名）の標準エラー出力ファイル（ファイル名）に対してアクセス権がありません」

メッセージKAVU4547-Wが出力されている場合は，ワークディレクトリの所有グループがジョブ実行ユーザーのセカンダリーグループで，かつワークディレクトリの権限が「770」であるおそれがあります（ワークディレクトリは，定義キー[JP1_DEFAULT¥JP1NBQAGENT¥Process]の環境設定パラメーターWorkPathに指定したディレクトリになります）。

また，メッセージKAVU4560-W，KAVU4563-Wが出力されている場合は，指定したファイル（上記のメッセージ中のファイル名）があるディレクトリの所有グループがジョブ実行ユーザーのセカンダリーグループで，ディレクトリの権限が「770」であるおそれがあります。

次に示す方法のどれかで対処してください。

メッセージKAVU4547-Wが出力されている場合は，ワークディレクトリに対してセカンダリーグループでもアクセスできる権限に変更する。

指定したファイルがあるディレクトリの権限をセカンダリーグループでもアクセスできる権限に変更し，かつ指定したファイルの権限をセカンダリーグループでも読み込み，書き込みができる権限に変更する。

ディレクトリおよび指定したファイルの所有グループをジョブ実行ユーザーのセカンダリーグループからプライマリーグループに変更する。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.18 ジョブ実行時のファイル権限チェックでアクセス制御リストやセカンダリーグループの設定を有効にする」の設定に従い，オプションを有効にする。

統合トレースログに，次のメッセージが出力されている場合（Windows限定）

「KAVU7533-E JP1ユーザー（論理ホスト名，ユーザー名）からユーザーマッピングした実行ユーザー（ユーザー名）は使用できません（要因番号:1792）」

JP1/AJS3サービスのアカウントと異なるユーザーアカウントでジョブを実行しているときに，Net Logonサービスが起動されていない場合，このメッセージが出力されてジョブが異常終了することがあります。このメッセージが出力されたときは，Net Logonサービスが起動されているかどうかを確認してください。

Linuxの実行ホストでジョブを実行したとき，ジョブの実行ユーザーに設定したリソースの制限値が有効にならないで，リソース不足でジョブが異常終了することがあります。

Linuxの場合，ジョブの実行ユーザーに対して，/etc/security/limits.confでリソースの制限値の定義をしても，ジョブ実行時に値は有効になりません。JP1/AJS3起動時のユーザー（root）に対してリソース制限値を定義してください。

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.9 HTTP接続ジョブ使用時の注意事項」の「ジョブ実行時のリソース制限値についての注意事項」を参照してください。

統合トレースログに，次のメッセージが出力されている場合

「KAVU2251-E SSL通信処理でエラーが発生しました(論理ホスト名, 接続先ホスト名, 保守情報)」

マネージャーホストとエージェントホストで通信暗号化機能の有効・無効が異なっています。JP1/AJS3サービスを停止して，通信暗号化機能の有効・無効を一致させてから，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

(5)　標準ジョブ，HTTP接続ジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブの状態が変化しない

次の要因が考えられます。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU3531-W マネージャー（論理ホスト名）のホスト名に誤りがあると思われます」が出力される場合

マネージャーのホスト名が不適切であるか，またはIPアドレスが解決できない名称であるおそれがあります。

マネージャーのホスト名が適切であること，またはhostsファイルなどを見直してIPアドレスが解決できる設定になっていることを確認してください。DNS運用をしている場合は，FQDN形式のホスト名がIPアドレス解決できるように設定してください。

現在の実行ジョブ数がジョブ実行多重度に達しているおそれがあります。

ajsagtshowコマンドを実行し，現在の実行ジョブ数（JOB）と，ジョブ実行多重度（CON-EXE）を確認してください。

ジョブの実行時間，単位時間当たりのジョブ実行数を考慮したジョブ実行多重度を設定するようにしてください。ジョブ実行多重度を変更する場合は，ajsagtaltコマンドを使用してください。

ajsagtshowコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsagtshow」を参照してください。

また，ジョブ実行多重度に達しているためにジョブが登録できない場合に，統合トレースログにメッセージを出力するようにあらかじめ設定しておくことで，ジョブの実行に時間が掛かった要因がジョブ実行多重度到達であるかどうかを確認できます。設定方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.13 ジョブ実行多重度到達を確認するメッセージを出力する設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.13 ジョブ実行多重度到達を確認するメッセージを出力する設定」（UNIXの場合）を参照してください。

バックアップ強化機能を有効にしている場合，jajs_dbbackupコマンドでバックアップを取得している間は，ジョブの状態が変化しなくなります。ジョブを実行している時間帯に，jajs_dbbackupコマンドを実行しないでください。バックアップ強化機能の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　5.2.5 バックアップ強化機能による組み込みDBのバックアップとリカバリー」を参照してください。

JP1/AJS3の運用中に，バックアッププログラムを実行して，JP1/AJS3で使用しているファイル，またはディレクトリをバックアップしているおそれがあります。

JP1/AJS3の運用中は，バックアップしないでください。

キューレスジョブ（［実行先サービス］に［キューレス］を指定したPCジョブ，UNIXジョブ，およびアクションジョブ）が実行待ちのままで，Windowsイベントログまたはsyslogに，メッセージKAVS1922-Wが出力されている場合，マネージャーホストとエージェントホストで通信暗号化機能の有効・無効が異なっているおそれがあります。JP1/AJS3サービス，キューレスエージェントサービス，およびキューレスファイル転送サービスを停止して，通信暗号化機能の有効・無効を一致させてから，停止したサービスを再起動してください。

(6)　標準ジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブを登録したりキューを操作したりするとアクセス権限エラーとなる

JP1/Base認証サーバのアクセス権限の設定が不適切です。

JP1_Queue資源グループに対して，正しいアクセス権限を設定してください。ジョブの登録やキューの操作などには，JP1_JPQ_Admin，JP1_JPQ_Operator，またはJP1_JPQ_Userのどれかの権限が必要です。

(7)　シェルが環境変数を読み込まない（AIX限定）

AIXでは，/etc/environmentの情報は引き継ぎません。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.4.2 ログインスクリプトの変更」の説明を参考に，ログインスクリプトを変更してください。ログインスクリプトの変更例を次に示します。

if [ "$JP1JobID" != "" ] ; then
 . /etc/environment
 export 設定したい環境変数
fi

/etc/environmentを読み込んだあと，設定したい環境変数に対して［export］コマンドを実行してください。

注意事項

上記の設定は，sh，ksh（.profile）だけで有効です。その他のcshなどでは無効です。

上記の設定をした場合，ログインスクリプトの中で/etc/environmentを読み込むため，各情報の設定順序が変わってしまうおそれがあることを考慮する必要があります。このため，ログインスクリプトに/etc/environmentの読み込みを追加する際は，/etc/environmentで設定している環境変数をログインスクリプトでも設定している個所がないかを確認し，挿入個所に十分注意してください。ログインスクリプトの最初で/etc/environmentを読み込むように変更することを推奨します。

(8)　ジョブプロセスを実行しないままジョブが正常終了となる

UNIXの場合，JP1/AJS3ではジョブ実行時に，ログインスクリプトを実行します。その際，次のようにログインスクリプトの中に，exitコマンドのようなログインスクリプトを終了するコマンドがあると，ジョブプロセスを実行する前にジョブが正常終了します。

 /usr/bin/sh ; exit

このような場合は，exitコマンドを実行しないようにログインスクリプトを変更してください。

ログインスクリプトの変更方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.4.2 ログインスクリプトの変更」を参照してください。

(9)　リトライ間隔を経過しても自動リトライが実行されない

ジョブ量が多く，自動リトライが遅延することが考えられます。ジョブネットのスケジュールを一時変更したり，実行中のユニットをいったん強制終了したりして，同時に実行されるジョブの量を減らしてください。

自動リトライを設定する場合，リトライ実行を含めたジョブ量を見積もる必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　1.3 設計のポイント」を参照してください。

(10)　自動リトライが一度に実行され業務が遅延する

エージェントホストの障害などで，そのエージェントホストで実行されるジョブが同時に異常終了すると，自動リトライが一度に実行されてジョブ量が増えます。

自動リトライの実行でジョブ量が増えたために業務が遅延しているのを検知したら，ajsagtaltコマンドを実行して，障害が起きている実行エージェントのジョブ受付を制限してください。エージェントホストが復旧したら，再度ajsagtaltコマンドを実行してジョブ受付の制限を解除してください。

なお，すぐに回復できない障害が発生したときに自動リトライが発生すると，ジョブの実行数が増加してジョブ実行性能に影響を与えるおそれがあります。そのため，自動リトライの設定をする際には，終了コードの範囲を必要最小限で指定してください。自動リトライについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.4.13 ジョブの異常終了時に自動でリトライする」を参照してください。

2.6.3　アクションジョブのトラブルへの対処

アクションジョブ固有のトラブルの対処方法を次に示します。

(1)　アクションジョブを実行すると起動失敗となる

アクションジョブに定義したプラットフォームが，アクションジョブを実行するエージェントのプラットフォームと同じであることを確認してください。プラットフォームが異なる場合は，アクションジョブに定義したプラットフォームを変更してください。

(2)　アクションジョブを実行すると実行ホストで「DLLが見付かりません」などのエラーダイアログメッセージが出力される

メッセージキュー連携およびMSMQ連携のアクションジョブを実行するために必要なプログラムが，ジョブを実行するホストにインストールされていないおそれがあります。

実行するホストの環境が正しいことを確認してください。

(3)　ローカル電源制御アクションジョブおよびリモート電源制御アクションジョブが異常終了する

JP1/Power Monitorがインストールされていないおそれがあります。

JP1/Power Monitorがインストールされていること，設定が正しいことを確認してください。

なお，JP1/Power Monitorがインストールされていない場合でも，JP1/Power Monitor用のアクションジョブをジョブネットに定義できます。この場合，アクションジョブを実行したとき，ジョブネットの状態は「異常検出終了」となり，ジョブの状態は「起動失敗」となります。

2.6.4　イベントジョブのトラブルへの対処

イベントジョブ固有のトラブルの対処方法を次に示します。

(1)　JP1イベント受信監視時にホスト名を正しく指定しているのに条件が満了しない

JP1イベント中のホスト名には，イベントサーバ名が設定されています。

そのイベントサーバ名がイベントサービスの定義と同じ名称であることを確認してください。JP1イベント中のホスト名は，大文字・小文字が区別されるため注意してください。

(2)　イベント受信ジョブ使用時に，予定していないイベントが条件一致となった

「JP1イベント受信監視ジョブ」「ログファイル監視ジョブ」「Windowsイベントログ監視ジョブ」の定義時には，次に示す項目に文字列を指定しています。

JP1イベント受信監視ジョブ

イベント発行元ユーザー名

イベント発行元グループ名

イベント発行元ホスト名

メッセージ

イベント詳細情報

任意の拡張属性

ログファイル監視ジョブ

トラップデータ

ログ情報以外のデータ

Windowsイベントログ監視ジョブ

説明

上記の項目に指定された文字列は，部分一致で条件一致となります。指定した項目が部分一致していないかどうかを確認してください。

完全一致させたい場合は，正規表現で指定してください。例えば，「イベント発行元ホスト名」として「spring」を完全一致で条件一致としたい場合は，Windowsの場合は「^spring$」と指定します。

Windowsの正規表現については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。UNIXの正規表現については，UNIXのドキュメントを参照してください。

(3)　イベントジョブを実行すると起動失敗となる

統合トレースログに，メッセージ「KAVT0414-E 要求が拒否されました(AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID, 保守情報)」が出力される場合

ジョブの実行先ホストの統合トレースログに出力されているメッセージKAVT0992-Eを確認してください。必要なIPアドレスをエージェント用接続許可設定ファイルに追加し，jajs_pmtconコマンドを実行してください。

(4)　イベントジョブ使用時に警告メッセージが表示される

次の要因が考えられます。

イベント・アクション制御では，通信に関するデータ到達を確認しています。このため，JP1/AJS3の起動や停止の際，「ソケットのデータ到達確認に失敗しました」および「ソケットのデータ到達確認がタイムオーバーしました」という内容の次のメッセージが出力されることがあります。動作に影響はないため，運用を続行してください。

KAVT0268-W

KAVT0612-W

KAVT0613-W

JP1/AJS3 - Managerのイベント・アクション制御では，JP1/AJS3サービス停止中も，実行登録されたイベントジョブで検知したイベントデータを保持します。しかし，保持するイベントデータが一定の件数を超過した場合，検知したイベントデータ情報を破棄します。その際，イベントデータを破棄した旨の次のメッセージが出力されます。

KAVT0980-W

KAVT0981-W

メッセージKAVT0980-WおよびメッセージKAVT0981-Wの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ　4. KAVTで始まるメッセージ（イベント・アクション制御に関するメッセージ）」を参照してください。

2.6.5　ジョブネットコネクタのトラブルへの対処

ジョブネットコネクタに関するトラブルの対処方法を次に示します。

(1)　ジョブネットコネクタが終了しない

ジョブネットモニタなどで接続先のジョブネットの実行状況を確認してください。接続先のジョブネットが正常終了，異常検出終了，または警告検出終了になっている場合は，障害が発生しているおそれがあります。それ以外の場合，ジョブネットコネクタは接続先のジョブネットが終了するのを待つため，正常な状態です。

接続先のジョブネットの終了を待たないで実行を進めたい場合は，ジョブネットコネクタの状態を正常終了に変更してください。この場合，ジョブネットコネクタと接続先のジョブネットの状態が一致しなくなるため注意してください。

また，接続先のジョブネットが終了している場合は，統合トレースログ，およびWindowsイベントログまたはsyslogに出力されているメッセージに従って，障害の要因を取り除いてください。次に，接続先のジョブネットを再実行してください。接続先のジョブネットを再実行することによって，再びジョブネットコネクタとの世代の接続が行われ，ジョブネットコネクタが正常に動作するようになります。世代の接続については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.2.4(2) ジョブネットコネクタと接続先のジョブネットの接続ルール」を参照してください。

接続先のジョブネットを再実行しないでジョブネットコネクタの実行を進めたい場合は，ジョブネットコネクタの状態を正常終了に変更してください。この場合，ジョブネットコネクタと接続先のジョブネットの状態が一致しなくなるため注意してください。

(2)　開始予定時刻を過ぎても接続先のジョブネットが開始しない

ジョブネットモニタなどで，ジョブネットコネクタが含まれるジョブネットの実行状況を確認してください。実行順序制御方式を「同期」としていて，ジョブネットコネクタが待ち状態の場合は正常ですが，実行中の状態の場合は障害が発生しているおそれがあります。

実行順序制御方式を「同期」としているが，ジョブネットコネクタの開始を待たないで接続先のジョブネットを実行開始する場合，実行順序制御方式を「非同期」に一時変更してください。

2.6.6　待ち合わせ条件付きユニットのトラブルへの対処

待ち合わせ条件付きユニットに関するトラブルの対処方法を次に示します。

(1)　待ち合わせ条件付きユニットが「先行終了待ち」，「開始時刻待ち」，または「未計画」状態のままで実行を開始しない

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウで，待ち合わせ対象ユニットの実行状態を確認してください。待ち合わせ対象ユニットの状態に従って，次のように対処してください。

待ち合わせ対象ユニットが実行中の場合

待ち合わせ条件付きユニットが待ち合わせ対象ユニットの実行終了を待ち合わせている状態です。待ち合わせ対象ユニットが実行終了するまで待ってください。

待ち合わせ対象ユニットが異常終了している場合

待ち合わせ対象ユニットに障害が発生しているおそれがあります。統合トレースログ，およびWindowsイベントログあるいはsyslogに出力されているメッセージに従って，障害の要因を取り除いてください。障害の原因を取り除いたあと，待ち合わせ対象ユニットを再実行するか，待ち合わせ対象ユニットの状態を「正常終了」状態に変更してください。

待ち合わせ対象ユニットが未登録の場合

待ち合わせ対象ユニットを実行登録してください。

待ち合わせ対象ユニットがサスペンド中の場合

待ち合わせ対象ユニットのサスペンドを解除してください。

待ち合わせ対象ユニットに実行予定世代がない場合

待ち合わせ条件で，待ち合わせる世代がない場合の設定を「実行を開始しない」にしていると，待ち合わせ条件付きユニットは待ち合わせ対象ユニットに実行予定世代が生成されて実行終了するまで待ち続けます。待ち合わせ条件付きユニットを実行したい場合は，待ち合わせ対象ユニットに実行予定を作成してください。

待ち合わせ対象ユニットの実行終了を待たないで待ち合わせ条件付きユニットを実行したい場合は，待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせを一時的に無効にしてください。待ち合わせ条件の一時変更については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.5.15 ジョブネットやジョブの待ち合わせ条件の設定を一時変更する」を参照してください。

注意事項

待ち合わせ条件付きユニットが「未計画」状態で待ち合わせの成立を待つのは，環境設定パラメーターPREWAITNOSCHUNITSで「yes」を指定している場合だけです。環境設定パラメーターPREWAITNOSCHUNITSについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2(122) PREWAITNOSCHUNITS」を参照してください。

(2)　待ち合わせ条件付きユニットが実行を開始しないで異常終了する

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウで，待ち合わせ条件付きユニットおよび待ち合わせ対象ユニットを確認してください。

待ち合わせ対象ユニットが実行終了しているのに待ち合わせ条件付きユニットが異常終了する場合は，待ち合わせ対象ユニットが定義不正であるおそれがあります。待ち合わせ対象ユニットの定義不正については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.2.5(8) 待ち合わせ対象ユニットの確認方法」を参照してください。

待ち合わせ対象ユニットが定義不正である場合は，次の手順に従って対処してください。

待ち合わせ対象ユニットの定義不正を修正する。

待ち合わせ対象ユニットを再実行する。

待ち合わせ対象ユニットが「実行中」状態の間に，待ち合わせ条件付きユニットを再実行する。

待ち合わせ条件付きユニットだけを再実行したい場合は，待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせを一時的に無効にしたあとで，待ち合わせ条件付きユニットを再実行してください。待ち合わせ条件の一時変更については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.5.15 ジョブネットやジョブの待ち合わせ条件の設定を一時変更する」を参照してください。

2.6.7　ロードバランサーでジョブを振り分ける場合のフレキシブルジョブのトラブルへの対処

ロードバランサーでジョブを振り分ける場合のフレキシブルジョブのトラブルの対処方法を次に示します。

(1)　監視終了時間になるとフレキシブルジョブの状態が実行中から異常検出終了になる

次の要因が考えられます。

次に示すネットワーク設定の不備や通信エラーなどで，ジョブの実行結果が宛先エージェントから返却されなかったおそれがあります。

ロードバランサーのセキュリティ設定に誤りがある

ファイアウォールの設定に誤りがある

名前解決に失敗した

宛先エージェントでジョブ実行中に，ロードバランサーがダウンしたおそれがあります。

宛先エージェントでジョブ実行中に，スケールインで宛先エージェントが削除されたおそれがあります。

宛先エージェントでジョブ実行中に，宛先エージェントがダウンしたおそれがあります。

宛先エージェントでジョブ実行中に，マネージャーホストでフェールオーバーが発生し，かつJP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービス起動前に宛先エージェントから実行結果の通知が届いたおそれがあります。

次のとおり対処してください。

ロードバランサーを使用している場合は，ロードバランサーが起動していること，およびネットワークの設定に不備がないことを確認する。

ユーザープログラムの実行結果を参照して対処する。

(2)　フレキシブルジョブの状態が強制終了になる

次の要因が考えられます。

宛先エージェントでジョブ実行中に，中継エージェントがダウンしたおそれがあります。

宛先エージェントでジョブ実行中に，中継エージェントでフェールオーバーが発生したおそれがあります。

宛先エージェントでジョブ実行中にマネージャーホストがダウンしたおそれがあります。

次のとおり対処してください。

中継エージェントおよびマネージャーホストで，必要なサービスが起動していることを確認する。

ユーザープログラムの実行結果を参照して対処する。

(3)　ユーザープログラムが異常終了する

戻り値および標準エラー出力の内容を確認して，必要に応じてフレキシブルジョブを再実行してください。

(4)　フレキシブルジョブの状態が起動失敗になる

次の要因が考えられます。

中継エージェントの指定に誤りがあるおそれがあります。

中継エージェントで接続元制限機能を設定していて，接続が拒否されたおそれがあります。

出力されたメッセージに従って，障害の要因を取り除いてください。

2.6.8　一斉実行する場合のフレキシブルジョブのトラブルへの対処

一斉実行したフレキシブルジョブのトラブルへの対処方法を次に示します。

(1)　一斉実行したフレキシブルジョブが異常終了する

一斉実行の方式が同期モードの場合と非同期モードの場合で，考えられる原因とその対処方法が異なります。一斉実行の方式に従って，次のように対処してください。

同期モードの場合

ジョブの実行結果に，宛先エージェントごとの標準エラー出力の内容が表示されたかどうかで，次のとおり対処してください。

ジョブの実行結果に，宛先エージェントごとの標準エラー出力の内容が表示されたときは，宛先エージェントのどれかで問題が発生したおそれがあります。フレキシブルジョブの一斉実行では，問題が発生した宛先エージェントが一つ以上あると，ジョブの状態は異常検出終了になります。宛先エージェントごとに出力された内容を確認し，対処してください。

ジョブの実行結果に，宛先エージェントごとの標準エラー出力の内容が表示されないときは，中継エージェント（中継しない場合はマネージャー）または一斉配信エージェントで問題が発生したおそれがあります。出力されたメッセージに従って，中継エージェント（中継しない場合はマネージャー）または一斉配信エージェントで対処してください。

非同期モードの場合

メッセージKAVS8100-Eの「保守情報4」に宛先エージェントのホスト名が出力されたかどうかで，次のとおり対処してください。

メッセージKAVS8100-Eの「保守情報4」に宛先エージェントのホスト名が出力されたときは，一斉配信エージェントから宛先エージェントへの実行要求の送信に失敗したおそれがあります。一斉配信エージェントから，「保守情報4」に出力された宛先エージェントへの通信ができるように対処してください。

メッセージKAVS8100-Eの「保守情報4」に宛先エージェントのホスト名ではない情報が出力されたときは，中継エージェント（中継しない場合はマネージャー）と一斉配信エージェントの通信に失敗しています。中継エージェント（中継しない場合はマネージャー）から一斉配信エージェントへの通信ができるように対処してください。

(2)　一斉実行の宛先エージェントでジョブが実行されない

一斉実行の宛先エージェントでジョブが実行されない場合に考えられる原因と，その対処方法を次に示します。

宛先エージェントとしてセットアップされていない

ジョブが実行されない宛先エージェントでajsfxbcstatusコマンドを実行し，一斉配信エージェントが正しく設定されているかどうかを確認してください。設定されていないときは，ajsatsetupコマンドで設定してください。

JP1/AJS3 Autonomous Agentサービスが起動していない

ジョブが実行されない宛先エージェントでJP1/AJS3 Autonomous Agentサービスが起動しているかどうかを確認してください。起動していないときは，サービスを起動してください。

一斉配信エージェントと通信できない

ジョブが実行されない宛先エージェントで，統合トレースログにメッセージKAVS8146-Eが出力されているかどうかを確認してください。出力されているときは，一斉配信エージェントとの通信に失敗しています。ファイアウォールなどの通信環境を見直してください。

(3)　存在しない宛先エージェントに対してフレキシブルジョブの一斉実行要求が行われる

スケールインなどで削除された宛先エージェントに対してフレキシブルジョブの一斉実行をしようとすると，メッセージKAVS8100-Eが出力されることがあります。フレキシブルジョブの一斉実行では，生存通知を送信しなくなった宛先エージェントが一斉配信の管理対象から削除されるまで，デフォルトで60分掛かります。そのため，スケールインなどで宛先エージェントが削除された場合，削除されてから60分が経過してからフレキシブルジョブを一斉実行してください。

なお，宛先エージェントを管理対象から削除するまでの時間は，環境設定パラメーターFXBC_MANAGEDAGT_REMOVEDTIMEで変更できます。環境設定パラメーターFXBC_MANAGEDAGT_REMOVEDTIMEについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.9.2(7) FXBC_MANAGEDAGT_REMOVEDTIME」を参照してください。

2.6.9　ジョブの状態が終了状態不明になった場合のトラブルへの対処方法

終了状態不明とは，ジョブの状態取得に失敗したため，ジョブの状態を正常に管理できなくなった状態です。ジョブの状態取得に失敗する原因として，次のことが考えられます。

JP1/AJS3サービス再起動時に，メモリー不足や通信障害が発生した

ジョブ情報の保存日数を過ぎたため，QUEUEジョブのジョブ情報がすでに削除されていた

（例）

ジョブ情報の保存日数に0日を設定している場合に，JP1/AJS3サービスを再起動するまでの間にジョブの保存時間（デフォルトは10分）を過ぎてしまい，ジョブ状態を管理するために必要なジョブ情報がすでに削除されていた。

ジョブの状態が終了状態不明になった場合の対処方法を次に示します。

(1)　PCジョブ，UNIXジョブ，QUEUEジョブ，サブミットジョブ，およびキューレスジョブの状態が終了状態不明となる

終了状態不明となったジョブから起動したユーザープログラムの実行結果は，異常終了にはならないで，正常終了になることがあります。終了状態不明となった場合，ユーザープログラム側の実行ログなどから実行結果を確認した上で，次の対処を検討してください。

終了状態不明となったジョブと，以降のジョブをすべて再実行する

終了状態不明となったジョブの次のジョブから再実行する

終了状態不明となったジョブだけ再実行する

なお，終了状態不明となった日時の統合トレースログに，警告メッセージまたはエラーメッセージが出力されている場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ」の各出力メッセージの対処方法を参照してください。

また，リカバリーユニットを使ってジョブネットを定義している場合，先行ユニットの状態によって，リカバリーユニットの実行可否が異なります。リカバリーユニットの実行可否については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.5 リカバリーユニット使用時の注意事項」を参照してください。

2.6.10　マネージャーホストでジョブの状態がわからなくなったときの対処方法

JP1/AJS3サービスをウォームスタートまたはディザスターリカバリースタートしたり，マネージャーホストとエージェントホストの間で通信障害が発生したりすると，エージェントホストで実行したジョブの状態が，マネージャーホストでわからなくなることがあります。

このような場合に，エージェントホストで出力される次のファイルを確認することで，ジョブのリカバリーができます。

ジョブ実行結果ログファイル

イベントジョブ実行結果ログファイル

メモ

ジョブ実行結果ログファイルおよびイベントジョブ実行結果ログファイルは，バージョンアップインストール時はデフォルトでは出力されません。出力したい場合は，環境設定パラメーターJOBEXECRESULTLOGおよびEVJOBEXECRESULTLOGに「1」または「2」を設定します。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.9 ジョブ実行結果ログファイルおよびイベントジョブ実行結果ログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

ジョブの種別と出力されるログファイルの対応を次の表に示します。

表2‒3　ジョブの種別と出力されるログファイルの対応

項番

ジョブ種別

（ユニット）

出力されるログファイル

1

PCジョブ※

ジョブ実行結果ログファイル

2

UNIXジョブ※

3

アクションジョブ※

4

サブミットジョブ

5

QUEUEジョブ

6

カスタムジョブ

7

HTTP接続ジョブ

8

引き継ぎ情報設定ジョブ

9

フレキシブルジョブ

10

イベントジョブ

イベントジョブ実行結果ログファイル

11

ORジョブ

出力されない

12

判定ジョブ

13

ジョブネットコネクタ

14

リモートジョブネット

注※

実行先サービスがキューレスの場合は出力されません。

(1)　イベントジョブ以外のリカバリー手順

イベントジョブ以外のリカバリー手順は，ajsshowコマンドを使用する手順とスケジューラーログを使用する手順の2種類の方法があります。これらの方法は，マネージャーホストの状態によって使い分けてください。マネージャーホストの状態とリカバリーの可否を次の表に示します。

表2‒4　マネージャーホストの状態とリカバリー方法（イベントジョブ以外）

マネージャーホストの状態

リカバリー方法

組み込みDBが使用可（ジョブの実行情報が残っている）

ajsshowコマンドを使用したリカバリー

スケジューラーログだけが使用可

スケジューラーログを使用したリカバリー

再セットアップ（組み込みDBが使用不可，かつスケジューラーログが使用不可）

リカバリーできない

(a)　ajsshowコマンドを使用したリカバリー手順

ajsshowコマンドを実行し，確認対象のジョブの実行ID，ジョブ番号およびエージェントホスト名を確認する。

（例）

ajsshow -f "%#,%I %H" /JOBNETNAME/JOBNAME

確認対象のジョブのユニット完全名と，手順1で確認した実行IDおよびジョブ番号を組み合わせて，ジョブ実行結果ログファイルを検索する。

（例）

AJSROOT1:/JOBNETNAME/JOBNAME:@111,200001　で検索

メッセージKAVU3613-I，メッセージKAVU3614-I（Windowsの場合），メッセージKAVU3615-I（UNIXの場合）およびメッセージKAVU3616-Iの出力状況を確認し，エージェントホストでのジョブの状態を確認する。

メッセージの出力有無とジョブの状態の関係については，「(3) メッセージの出力有無とジョブの状態の関係」を参照してください。

エージェントホストでのジョブの状態に応じてジョブをリカバリーする。

ジョブの再実行やジョブの状態変更を実施してください。

(b)　スケジューラーログを使用したリカバリー手順

スケジューラーログファイルを検索し，確認対象のジョブの実行ID，ジョブ番号およびエージェントホスト名を確認する。

確認対象のジョブのユニット完全名と，手順1で確認した実行IDおよびジョブ番号を組み合わせて，ジョブ実行結果ログファイルを検索する。

（例）

AJSROOT1:/JOBNETNAME/JOBNAME:@111,200001　で検索

メッセージKAVU3613-I，メッセージKAVU3614-I（Windowsの場合），メッセージKAVU3615-I（UNIXの場合）およびメッセージKAVU3616-Iの出力状況を確認し，エージェントホストでのジョブの状態を確認する。

メッセージの出力有無とジョブの状態の関係については，「(3) メッセージの出力有無とジョブの状態の関係」を参照してください。

エージェントホストでのジョブの状態に応じてジョブをリカバリーする。

ジョブの再実行やジョブの状態変更を実施してください。

(2)　イベントジョブのリカバリー手順

イベントジョブをリカバリーできるのは，マネージャーホストの組み込みDBが使用でき，ジョブの実行情報が残っている場合だけです。その他の状態の場合は，リカバリーできません。

イベントジョブのリカバリー手順を次に示します。

エージェントホスト上で監視したいイベントの発生状況（発生時刻）を確認する。

（例）JP1イベント受信監視ジョブの場合，イベントDBを確認します。

イベントジョブ実行結果ログファイルの開始ログから，手順1の監視したいイベントの発生時刻前後に出力されているメッセージKAVT0966-Iを探し，メッセージ出力時刻とユニットIDを確認する。

マネージャーホスト上でajsnameコマンドを実行し，ユニットIDからユニット完全名を取得する。

取得したユニット完全名が手順1のジョブであることを確認してください。

手順1のイベント発生時刻と手順2のメッセージ出力時刻を比較する。

手順1のイベント発生時刻が手順2のメッセージ出力時刻より前の場合，イベント監視開始前にイベントが発生しています。必要に応じて手動で後続ジョブを実行してください。

(3)　メッセージの出力有無とジョブの状態の関係

ジョブ実行結果ログに出力されているメッセージによってジョブの状態を確認できます。ジョブの状態は，フレキシブルジョブ以外のジョブとフレキシブルジョブで異なります。

(a)　フレキシブルジョブ以外のジョブの場合

フレキシブルジョブ以外のジョブの場合の，メッセージの出力有無とジョブの状態の関係を次の表に示します。

表2‒5　メッセージの出力有無とジョブの状態の関係（フレキシブルジョブ以外）

項番

KAVU3613-I

（受付時）

KAVU3614-I

または

KAVU3615-I

（開始時）※

KAVU3616-I

（終了時）

ジョブの状態

実行ファイルまたはスクリプトファイルの状態

説明

1

出力なし

出力なし

出力なし

未実行

未起動

マネージャーホストからジョブを受け付ける前の状態。

2

出力あり

出力なし

出力なし

未実行

未起動

マネージャーホストからジョブの受け付けが完了しているが，まだジョブが実行されていない状態。

3

出力あり

出力あり

出力なし

実行中

実行中

ジョブが実行中の状態。

4

出力あり

出力なし

出力あり

起動失敗

未起動

Windowsの場合

実行ファイルの起動に失敗した状態（例：実行ファイルが存在しない場合など）。

実行ファイルの起動に失敗した要因は，エージェントホストの統合トレースログファイルに出力されるエラーメッセージから特定してください。

UNIXの場合

スクリプトファイルの起動に失敗した状態。

スクリプトファイルの起動に失敗した要因は，エージェントホストの統合トレースログファイルに出力されるエラーメッセージから特定してください。

5

出力あり

出力あり

出力あり

実行終了

終了

ジョブの実行に成功したあと，ジョブが終了した状態。

注※

Windowsの場合はメッセージKAVU3614-Iが，UNIXの場合はメッセージKAVU3615-Iが出力されます。

(b)　フレキシブルジョブの場合

フレキシブルジョブの場合，ジョブ実行結果ログファイルは中継エージェントでの処理状況が出力されます。実行ファイルまたはスクリプトファイルの状態を確認するには，宛先エージェント側でフレキシブルジョブ実行先ログファイル（ajsfxexec{1|2}.log）を確認する必要があります。

また，中継エージェントを使用しない構成の場合，マネージャーホストが中継エージェントとして動作します。この場合，マネージャーホスト上のジョブ実行結果ログファイルにメッセージが出力されます。

フレキシブルジョブの場合のメッセージの出力有無とジョブの状態の関係を次の表に示します。

表2‒6　メッセージの出力有無とジョブの状態の関係（フレキシブルジョブ）

項番

KAVU3613-I

（受付時）

KAVU3614-I

または

KAVU3615-I

（開始時）※1

KAVU3616-I

（終了時）

フレキシブルジョブの状態

実行ファイルまたはスクリプトファイルの状態

説明

1

出力なし

出力なし

出力なし

未実行

未起動

マネージャーホストからフレキシブルジョブを受け付ける前の状態。

2

出力あり

出力なし

出力なし

未実行

−※2

マネージャーホストからフレキシブルジョブの受け付けが完了しているが，まだフレキシブルジョブが実行されていない状態。

3

出力あり

出力あり

出力なし

実行中

−※2

中継エージェント上で，フレキシブルジョブを開始した状態。実行ファイルが実行されたかどうかは，宛先エージェント上の既存のログファイル（ajsfxexec{1|2}.log）を確認してください。

4

出力あり

出力なし

出力あり

起動失敗

未起動

フレキシブルジョブの開始に失敗した状態。フレキシブルジョブの開始に失敗した要因は，エージェントホストの統合トレースログファイルに出力されるエラーメッセージから特定してください。

5

出力あり

出力あり

出力あり

実行終了

−※2

中継エージェント上で，フレキシブルジョブが終了した状態。実行ファイルが実行されたかは，宛先エージェント上の既存のログファイル（ajsfxexec{1|2}.log）を確認してください。

注※1

Windowsの場合はメッセージKAVU3614-Iが，Linuxの場合はメッセージKAVU3615-Iが出力されます。

注※2

実行ファイルまたはスクリプトファイルの状態の確認方法については，「(4) 宛先エージェントでの状態の確認方法」を参照してください。

(4)　宛先エージェントでの状態の確認方法

フレキシブルジョブを使用している場合の宛先エージェントでの実行ファイルまたはスクリプトファイルの状態の確認方法を次に示します。

(a)　一斉実行を使用していない場合

フレキシブルジョブの要求元（中継エージェント）ホスト上のジョブ実行結果ログファイルに出力されたメッセージの出力内容から，確認したいジョブのユニット完全名，実行IDを確認する。

フレキシブルジョブの要求元（中継エージェント）ホスト上のフレキシブルジョブ実行要求元ログファイル（ajsfxreq{1|2}.log）に，次の条件に該当するメッセージがあるか確認する。

メッセージKAVS8115-Iの出力内容のうち，ユニット完全名および実行IDが手順1で確認した結果と一致する。

該当するメッセージがある場合，メッセージの出力内容から，宛先エージェントのホスト名と，保守情報（uuid）を確認します。

手順2で確認したフレキシブルジョブの実行先（宛先エージェント）ホスト上のフレキシブルジョブ実行先ログファイル（ajsfxexec{1|2}.log）に，次の条件に該当するメッセージがあるか確認する。

メッセージKAVS8139-Iの出力内容のうち，保守情報が手順2で確認した保守情報（uuid）と一致する。

メッセージKAVS8140-Iの出力内容のうち，保守情報が手順2で確認した保守情報（uuid）と一致する。

該当するメッセージKAVS8139-IおよびKAVS8140-Iがあるかどうかで状態を判断してください。

両方のメッセージがある場合，ユーザープログラムは終了しています。

メッセージKAVS8139-Iだけがある場合，ユーザープログラムは実行中です。

どちらのメッセージもない場合，ユーザープログラムは起動していません。

(b)　一斉実行を使用している場合

フレキシブルジョブの要求元（中継エージェント）ホスト上のジョブ実行結果ログファイルに出力されたメッセージの出力内容から，確認したいジョブのユニット完全名，実行IDを確認する。

フレキシブルジョブの要求元（中継エージェント）ホスト上のフレキシブルジョブ実行要求元ログファイル（ajsfxreq{1|2}.log）に，次の条件に該当するメッセージがあるか確認する。

メッセージKAVS8137-Iの出力内容のうち，ユニット完全名および実行IDが手順1の確認結果と一致する。

該当するメッセージがある場合，メッセージの出力内容から，保守情報（uuid）を確認します。

一斉配信エージェント上の一斉配信エージェントログファイル（ajsfxdstr{1|2}.log）に，次の条件に該当するメッセージがあるか確認する。

メッセージKAVS8148-Iの出力内容のうち，ユニット完全名および実行IDが手順1の確認結果と一致する。

該当するメッセージがある場合，一斉配信エージェント上でajsfxbcstatusコマンドを実行し，宛先エージェントを確認します。

宛先エージェントごとに，宛先エージェント上のフレキシブルジョブ実行先ログファイル（ajsfxexec{1|2}.log）に，次の条件に該当するメッセージがあるか確認する。

メッセージKAVS8139-Iの出力内容のうち，保守情報が手順2で確認した保守情報（uuid）と一致する。

メッセージKAVS8140-Iの出力内容のうち，保守情報が手順2で確認した保守情報（uuid）と一致する。

該当するメッセージKAVS8139-IおよびKAVS8140-Iがあるかどうかでユーザープログラムの状態を判断してください。

両方のメッセージがある場合，ユーザープログラムは終了しています。

メッセージKAVS8139-Iだけがある場合，ユーザープログラムは実行中です。

どちらのメッセージもない場合，ユーザープログラムは起動していません。

2.7　組み込みDB使用時のトラブルの対処

この節では，組み込みDB使用時にトラブルが発生したときの対象方法について説明します。

2.7.1　トラブルが起こったときの組み込みDBの処理と組み込みDBシステム管理者の処置

トラブルが起こったときの組み込みDBの処理と組み込みDBシステム管理者（システム管理者）の処置について説明します。

(1)　トラブルが起こったときに組み込みDBシステム管理者がすること

トラブルが起こった場合，組み込みDBシステム管理者は次の個所にトラブルシュート情報が出力されるので，情報を採取します。

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool下のファイル

組み込みDB運用ディレクトリ¥tmp下のファイル

組み込みDB運用ディレクトリ¥uxpldir下のファイル

Windowsイベントログ

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/spool下のファイル

組み込みDB運用ディレクトリ/tmp下のファイル

syslog

備考

トラブルシュートに必要な情報を「2.7.7 採取が必要な情報」に記載してあります。組み込みDBシステム管理者は必ず参照してください。

(2)　トラブルが起こったときに組み込みDBが取得する情報

トラブルが起こったときに組み込みDBが取得するトラブルシュート情報を次の表に示します。

表2‒7　トラブルが起こったときに組み込みDBが取得するトラブルシュート情報

取得情報

説明

メッセージログファイル

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥pdlog1,pdlog2

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/spool/pdlog1,pdlog2

組み込みDBが出力するメッセージです。トラブル時には，バックアップを取得してください。

コマンド実行時の標準出力，標準エラー出力

コマンドの出力情報，およびエラーメッセージです。コマンドを入力した画面に表示されます。ファイルに残したい場合は，必要に応じてリダイレクトしてください。

Windowsの場合

Windowsイベントログ

UNIXの場合

syslog

組み込みDBが出力するメッセージです。

UNIXの場合は，OSのエディターで参照してください。syslogへのアクセスが集中すると，メッセージを出力できない場合があります。

退避コアファイル※

（UNIXの場合）

組み込みDB運用ディレクトリ/spool/save/ファイル名

UNIXの場合に取得される，組み込みDBの関連プロセスのデータ，およびスタック情報です。3個までしか退避されないので，残しておきたい退避コアファイルは，バックアップを取得してください。

ファイル名の形式は「ajs2n」となります。nは退避コアファイルの通し番号（1〜3）です。ただし，通し番号は付けられないことがあります。

アボート情報ファイル※

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥save¥ファイル名

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/spool/save/ファイル名

アボート情報です。出力された場合は，バックアップを取得してください。アボートコードだけなら任意のテキストエディターで参照できます。ファイル名の形式は「abcode.サーバプロセスのプロセスID」となります。

トラブル時のスナップ※

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥save¥ファイル名

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/spool/save/ファイル名

トラブル時のスナップ情報です。出力された場合は，バックアップを取得してください。ファイル名の形式は「ajs2n.deb」となります。nはトラブル時のスナップの通し番号（1〜3）です。ただし，通し番号は付けられないことがあります。

共有メモリーダンプファイル※

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥pdshmdump¥ファイル名

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/spool/pdshmdump/ファイル名

組み込みDBが共有メモリーに保持するデータです。出力された場合は，バックアップを取得してください。ファイル名の形式は「ajs2.rmb.サーバプロセスのプロセスID」となります。

簡易ダンプファイル※

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥各サーバ対応のディレクトリ¥ファイル名

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/spool/各サーバ対応のディレクトリ/ファイル名

組み込みDBが共有メモリーおよびプロセス固有メモリーに保持するデータです。出力された場合は，バックアップを取得してください。ファイル名は日付とプロセスIDを組み合わせた形式になります。

コマンドトレースファイル

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥cmdlog1,cmdlog2

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/spool/cmdlog1,cmdlog2

実行したコマンド（組み込みDBが内部で生成するコマンドも含む）の履歴情報です。任意のテキストエディターで参照するときは，バックアップを取得してください。

エラーログファイル

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥errlog¥errlog1,errlog2

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/spool/errlog/errlog1,errlog2

組み込みDBが出力する内部情報です。出力された場合は，バックアップを取得してください。

接続ユーザ情報ファイル

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥cnctusrinf

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/spool/cnctusrinf

組み込みDB終了時の接続ユーザ情報です。任意のテキストエディターで参照してください。

接続ユーザ詳細ファイル

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥cnctusrdtl

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/spool/cnctusrdtl

排他資源管理テーブル情報ファイル

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥pdlckinf¥出力日時.mem

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/spool/pdlckinf/出力日時.mem

組み込みDBの排他制御でデッドロック，排他待ちタイムアウト，または排他資源管理テーブル不足エラーが発生したときのユーザ情報です。任意のテキストエディターで参照してください。出力された場合は，バックアップを取得してください。

注※

組み込みDBのサーバプロセスが異常終了したときに出力されるトラブルシュート情報です。組み込みDBのサーバプロセスが異常終了したことは，メッセージKFPS01820-Eの出力によって確認できます。メッセージKFPS01820-Eからはサーバ名，プロセスID，終了状態（end state）を確認できます。ただし，次に示す場合，トラブルシュート情報は出力されません。

終了状態（end state）の最初がcまたはdで始まる場合，トラブルシュート情報は出力されません。

終了状態（end state）がWindowsの場合は007f，UNIXの場合は0009であれば，アボート情報ファイル，退避コアファイル，および共有メモリーダンプファイルは出力されません。

(3)　トラブルが起こったときの組み込みDBの処理

トラブルが起こったときの組み込みDBの処理について説明します。

(a)　組み込みDBが異常終了したときのシステムの回復

組み込みDBが異常終了した場合，トラブルの原因を取り除いたあとに組み込みDBを再開始すると，組み込みDBはシステムの状態をトラブル発生時点まで回復します。

(b)　組み込みDBが連続して異常終了したときの処理

組み込みDBが異常終了した場合，組み込みDBは再開始処理を実行します。ただし，30分以内に3回連続して組み込みDBが異常終了すると，組み込みDBは再開始処理を中止します。この場合，組み込みDBシステム管理者はトラブルの原因を対策したあと，ajsembdbstartコマンドで組み込みDBを再開始してください。

(4)　組み込みDBの処理プロセスでトラブルが起こったときの対処方法

組み込みDBのプロセスに障害が発生すると，そのプロセスは異常終了します。このとき，組み込みDBは回復プロセスを起動してロールバック処理を実行します。そのあと，該当するプロセスが自動的に再起動されるため，組み込みDBシステム管理者が対処することはありません。ただし，トラブルの影響度によっては組み込みDBが異常終了します。この場合，組み込みDBは自動的に再開始します。組み込みDBシステム管理者はトラブルの原因を取り除いたあとに操作を再実行してください。

2.7.2　組み込みDBが開始できないときの対処方法

組み込みDBが開始できないときの対処方法について説明します。

(1)　組み込みDBが正常開始できないときの対処方法

組み込みDBが正常開始できないときに考えられる原因と，その対処方法を次の表に示します。

表2‒8　組み込みDBが正常開始できないときに考えられる原因とその対処方法

考えられる原因

対処方法

組み込みDBが正しくインストールまたはセットアップされていません。

組み込みDBのインストールまたはセットアップをし直してください。

システム定義に誤りがあります。

システム定義に誤りがある旨のメッセージが出力されます。そのメッセージを参考にして，システム定義を修正してください。

メモリーまたはファイル容量が不足しています。

メモリーまたはファイル容量が不足している旨のメッセージが出力されます。不要なプロセスを停止させるか，または不要なファイルを削除してください。

なお，共有メモリーの場合は，システム定義を見直してください。プロセス固有のメモリーの場合は，必要のないプロセスを停止してください。

UNIXの場合は，必要に応じてOSの共有メモリー関連のオペレーティングシステムパラメタを見直してください。オペレーティングシステムパラメタについては，リリースノートを参照してください。

組み込みDBの開始に必要なファイルがありません。

組み込みDBの開始に必要なファイルがない旨のメッセージが出力されます。そのメッセージを参考にして，必要なファイルを作成してください。

組み込みDBの開始に必要なファイルにトラブルが発生しました。

メッセージを参照してトラブルが起こったファイルを調べてください。障害の要因を取り除いて再開始させてください。

OSの構成が組み込みDBの実行環境として不適当です。

OSを構築し直してください。

現用のシステムログファイルを割り当てられません。

ajsembdbaddlogコマンドでシステムログファイルを追加してください。

(2)　組み込みDBが再開始できないときの対処方法

組み込みDBの再開始に失敗した場合，再開始処理時に出力されるメッセージを参照してください。再開始できないときに考えられる原因と，その対処方法を次の表に示します。

表2‒9　組み込みDBが再開始できないときに考えられる原因とその対処方法

考えられる原因

対処方法

マスタディレクトリ用RDエリアにトラブルが起こったため，組み込みDBを再開始できません。

「(3) システム領域にトラブルが起こったときの対処方法」を参照してください。

ログを追加して，シングルサーバ定義を編集したら，再開始に失敗しました（メッセージKFPS00715-Eが出力）

ajsembdbstartコマンドに-Rオプションを指定して実行してください。

UNIXの場合で，上記以外のトラブルが起こったため，組み込みDBを再開始できません。

「(4) その他のトラブルが起こったときの対処方法（UNIXの場合）」を参照してください。

(3)　システム領域にトラブルが起こったときの対処方法

システム領域にトラブルが起こった場合，組み込みDBは再開始できません。この場合，次に示す手順でシステム領域を回復してください。システム領域とは，組み込みDBのシステムの内部情報を格納している領域のことです。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド」を参照してください。

ajsembdbstartコマンドに-rオプションを指定して，組み込みDBを開始します。

ajsembdbrstrコマンドで，システム領域を回復します。

ajsembdbstopコマンドで，組み込みDBを終了させます。

ajsembdbstartコマンドで，組み込みDBを開始させます。

ajsembdbrstrコマンドで，トラブルが起こったRDエリアを回復します。

コマンドの実行後，実行結果が正しいかどうかを確認することを推奨します。

(4)　その他のトラブルが起こったときの対処方法（UNIXの場合）

UNIXの場合で，ここまで説明した以外のトラブルが起こったときの対処方法を次に示します。

なお，対処方法で使用しているコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　2. セットアップコマンド」を参照してください。

(a)　OSに登録した組み込みDBプロセスが起動していない場合

OSに登録した組み込みDBプロセスが，何らかの障害によって起動していないことがあります。OSは繰り返しプロセスを起動しようとしますが，一定回数起動できないとプロセスが起動しなくなります。この状態では，ajsembdbstartコマンドを実行しても組み込みDBを開始できません。この場合，次に示す手順で対策してください。

ajsembdbinstlコマンドを実行します。

なお，組み込みDBの稼働中に電源断となってサーバマシンが停止した場合など，電源を入れ直してOSを起動した直後にも，組み込みDB運用ディレクトリのディスクが障害状態となって，上記と同じ現象が起こることがあります。この場合にも，同様の運用方法で対処してください。

(b)　OSに登録した組み込みDBプロセスが起動している場合

OSに登録した組み込みDBプロセスが起動している場合の対処手順を次に示します。

ajsembdbstartコマンド実行時にメッセージが出力されるので，そのメッセージに従って障害の原因を取り除いてください。

2.7.3　組み込みDBが終了できないときの対処方法

組み込みDBが終了できないときの対処方法について説明します。

(1)　接続中のプロセスがあるため組み込みDBが終了できないときの対処方法

ここでは，接続中のプロセスがあるため組み込みDBが終了できないときの対処方法について説明します。

JP1/AJS3のプロセスが終了しないと，組み込みDBを終了できません。JP1/AJS3 - Managerホストで論理ホストを含め，すべてのJP1/AJS3サービスが停止しているかを確認してください。コマンドが実行している場合は，コマンドの終了を待って組み込みDBを停止してください。実行中のコマンドを強制停止する場合は，ajsembdbcancelコマンドを実行してください。

2.7.4　OSが異常終了したときの対処方法

OSが異常終了したときの組み込みDBの処理と，組み込みDBシステム管理者の処置について説明します。

(1)　組み込みDBの処理

OSにトラブルが起こってOSが異常終了すると，組み込みDBも異常終了します。

(2)　組み込みDBシステム管理者の処置

OSが再起動されたあとに次に示すことをしてください。

組み込みDB運用ディレクトリ¥spoolおよび組み込みDB運用ディレクトリ¥tmp（UNIXの場合は組み込みDB運用ディレクトリ/spoolおよび組み込みDB運用ディレクトリ/tmp）下に出力されるトラブルシュート情報のバックアップを取得します。

出力されるトラブルシュート情報については，「2.7.1(2) トラブルが起こったときに組み込みDBが取得する情報」を参照してください。

2.7.5　通信障害または電源障害になったときの対処方法

通信障害または電源障害が起こったときの対処方法について説明します。

(1)　通信障害が起こったときの対処方法

該当するトランザクションに通信障害が起こったことを知らせるエラーが表示されます。

通信障害の原因を調べてください。そのあと，組み込みDBを終了して原因を対策してください。ただし，通信障害によって組み込みDBを正常終了できない場合があります。この場合，組み込みDBを強制終了してください。

(2)　電源障害が起こったときの対処方法

電源障害を修復したあとにOSが再起動し，組み込みDBを再開始すると，ハードウェアの電源バックアップ機構によって，システムを障害発生時点に回復します。

注意事項（Windowsの場合）

コマンド実行時または組み込みDB開始時に，メッセージ「KFPO00107-E "open(logblib.c)" failed errno=999 : Unknown error」が出力された場合，組み込みDBの作業ファイルが破壊されているおそれがあります。この場合，組み込みDBが停止しているのを確認した上で，次に示すファイルをすべて削除して回復してください。ただし，4以降のファイルはないことがあります。

組み込みDB運用ディレクトリ¥uxpldir¥spool¥system¥filmng.dat

組み込みDB運用ディレクトリ¥uxpldir¥spool¥system¥flg.dat

組み込みDB運用ディレクトリ¥uxpldir¥spool¥system¥shmmng.dat

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥~pdatmode

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥~pdipcid

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥oslmqid

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥oslsmid

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥pdprcsts

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥scdqid1

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥scdqid2

組み込みDB運用ディレクトリ¥tmp¥pdommenv

組み込みDB運用ディレクトリ¥uxpldir¥spool¥shm下の全ファイル

組み込みDB運用ディレクトリ¥uxpldir¥spool¥system¥semmng.dat

組み込みDB運用ディレクトリ¥uxpldir¥spool¥system¥msgmng.dat

これらのファイルを削除したあとに組み込みDBを開始する場合，エクスプローラなどの他アプリケーションで組み込みDB運用ディレクトリ¥tmpにアクセスしたままの状態で，組み込みDBを開始しないでください。

2.7.6　ディスク障害が起こったときの対処方法

ディスク障害が起こったときの対処手順を次に示します。

ハードディスクを初期化する。

ハードディスクを交換して初期化してください。

パーティションを設定する。

初期化したハードディスクに，前と同じようにパーティションを設定してください。

UNIXファイルシステムを初期化する。

設定したパーティションをUNIXのファイルシステムとして初期化してください。ただし，すでに初期化している場合，この操作は不要です。UNIXファイルシステムの初期化方法については，OSのマニュアルを参照してください。

組み込みDB環境を再作成する。

トラブルが起こったディスク内に組み込みDBのファイルを作成していた場合，ajsembdbunsetを実行して環境を削除したあと，ajsembdbbuildで再構築してください。そのあと，ajsembdbbackupで取得したバックアップをajsembdbrstrで回復してください。

2.7.7　採取が必要な情報

組み込みDB使用時にトラブルが発生した場合に採取が必要な情報については，「1.3.1(6) 組み込みDBの情報」（Windowsの場合）または「1.3.2(5) 組み込みDBの情報」（UNIXの場合）を参照してください。

また，資料の採取方法については，「1.4.1(6) 組み込みDBの情報を採取する」（Windowsの場合）または「1.4.2(5) 組み込みDBの情報を採取する」（UNIXの場合）を参照してください。

2.7.8　組み込みDB操作コマンドでエラーを検知したときの対処方法

組み込み操作DBコマンドでエラーを検知したときの対処方法について説明します。

(1)　組み込みDBのメンテナンス中にエラーが発生したときの対処方法

jajs_setupコマンド実行時，jajs_setup_clusterコマンド実行時，および組み込みDBのメンテナンス中に発生したエラーの原因とその対処方法を次の表に示します。

表2‒10　組み込みDBのメンテナンス中に発生したエラーの原因とその対処方法

戻り値

エラーの原因

対処方法

1

オプションの指定に誤りがあります。

正しいオプションを指定して，コマンドを再実行してください。

2

一時ディレクトリの作成に失敗しました。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

3

-idオプションに指定したセットアップ識別子が不正です。

正しいセットアップ識別子を指定して，コマンドを再実行してください。

4

-idオプションに指定したセットアップ識別子は，すでにインストール済みです。

インストール済みでないセットアップ識別子を指定して，コマンドを再実行してください。

5

JP1/AJS3で割り当てられるセットアップ識別子がありません。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

6

組み込みDBのポート番号の取得に失敗しました。

7

-pオプションに指定したポート番号が不正です。

正しいポート番号を指定して，コマンドを再実行してください。

8

予期しないエラーが発生しました。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

9

-pオプションに指定したポート番号は，すでに使用されています。

使用されていないポート番号を指定して，コマンドを再実行してください。

10

JP1/AJS3で割り当てられるポート番号がありません。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

11

JP1/AJS3で割り当てられるテーブルプリフィックスがありません。

12

ユーザーが不当に編集した，または破損した組み込みDB設定ファイルを指定しました。

正しい組み込みDB設定ファイルを指定して，コマンドを再実行してください。

24

Administrators権限がないユーザーでインストールを実行しました。

Administrators権限を持つユーザーでコマンドを再実行してください。

(2)　組み込みDBのインストール中にエラーが発生したときの対処方法

組み込みDBのインストール中に発生したエラーの原因とその対処方法を次の表に示します。

表2‒11　組み込みDBのインストール中に発生したエラーの原因とその対処方法

戻り値

エラーの原因

対処方法

-66

何らかのプロセス（イベントビューアやウイルススキャン，バックアップソフトなど）によって組み込みDBのファイルが使用されているため，更新できないファイルがあります。

OSを再起動し，イベントビューアやウイルススキャン，バックアップソフトなどを起動していない状態で，コマンドを再実行してください。

1

オプションの指定に誤りがあります。

正しいオプションを指定して，コマンドを再実行してください。

2

一時ディレクトリの作成に失敗しました。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

3

-mhオプションに指定したホスト名が不正です。

正しいホスト名を指定して，コマンドを再実行してください。

4

-idオプションに指定したセットアップ識別子が不正です。

正しいセットアップ識別子を指定して，コマンドを再実行してください。

5

-idオプションに指定したセットアップ識別子は，すでにインストール済みです。

インストール済みでないセットアップ識別子を指定して，コマンドを再実行してください。

6

組み込みDBのインストール実行ログが見つかりません。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

7

組み込みDBのインストールイメージがありません。または-sオプションに指定したパスに権限がありません。

-sオプションに指定したパスに組み込みDBのインストールイメージを格納してから，コマンドを再実行してください。または指定したパスの権限を見直して，再実行してください。AJS管理者で運用している場合は，AJS管理者に対して権限があるか見直してください。

8

構成定義の登録に失敗しました。

コマンドの実行権限を確認してから，コマンドを再実行してください。

9

インストールするセットアップ識別子とインストール先ディレクトリの組み合わせが不正です。

インストール済みの組み込みDBセットアップ識別子を指定する場合は，そのセットアップ識別子に対応したインストール先ディレクトリを指定してコマンドを再実行してください。インストール済みでない組み込みDBセットアップ識別子を指定する場合は，インストール済みでない組み込みDBのインストール先ディレクトリを指定してコマンドを再実行してください。

12

インストール時に配置されるファイルが一部不足しています。

次の要因が考えられます。

ajsembdbinstlコマンドを同じセットアップ識別子に対して同時に複数実行したため，インストール時に配置されるファイルが不正な状態となっている。

この場合，ajsembdbinstlコマンドを再実行してください。

その他の場合

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ配下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

24

Administrators権限がないユーザーでインストールを実行しました。

Administrators権限を持つユーザーでコマンドを再実行してください。

61

インストールに必要なファイルが不足しています。

-sオプションに指定したディレクトリに組み込みDBのインストールイメージを格納してから，コマンドを再実行してください。

63

OS登録中にエラーが発生しました。

リリースノートを参照して，必要なOSのパッチやパッケージがインストールされているか確認してください。

また，-iオプションに指定したインストール先ディレクトリが，次の条件を満たしているかどうか確認してください。

インストール先ディレクトリ名が次の文字で構成されている。

Windowsの場合

・半角英数字

・空白文字

・パス区切りの¥

・.（ピリオド）

・_（アンダーバー）

・(

・)

UNIXの場合

・半角英数字

・_（アンダーバー）

・/（スラント）

インストール先ディレクトリのパス長が118バイト以内である。

これらの条件を満たした上で，コマンドを再実行してください。このエラーが繰り返し出力される場合は，JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

65

ディスクアクセス中にエラーが発生しました。

組み込みDBのインストール先ディスクに十分な空き容量があるか確認してから，コマンドを再実行してください。十分な空き容量がある場合でもこのエラーとなる場合は，JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

66

組み込みDBのインストール先ディスクの空き容量が不足しています。

組み込みDBのインストール先ディスクに十分な空き容量があるか確認してから，コマンドを再実行してください。

68

起動オプション（パラメーター）が不正です。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

72

スーパーユーザー権限がないユーザーでインストールを実行しました。

スーパーユーザー権限を持つユーザーでコマンドを再実行してください。

78

JP1/AJS3の適用OSではありません。

JP1/AJS3の適用OSであるか確認してください。適用OSである場合は，JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

80

Windowsの場合

同じセットアップ識別子の組み込みDBのサービスが「停止」状態ではありません。

UNIXの場合

インストール先ディレクトリに指定した組み込みDBが稼働中です。

組み込みDBを停止してからコマンドを再実行してください。

82

Windowsの場合

同じセットアップ識別子の組み込みDBがすでにインストールされています。

UNIXの場合

インストール先ディレクトリに組み込み用以外のデータベースがすでにインストールされています。

インストール先ディレクトリの指定を見直してください。

83

Windowsファイアウォールの例外リストへの登録中にエラーが発生しました。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

85

パッチ情報ファイルの内容が不正です。

86

パッチ情報の削除に失敗しました。

87

パッチ情報の削除に失敗しました。OSを再起動する必要があります。

88

pdservice.exeプロセスが実行中です。

89

組み込みDBサービスの表示名が重複しました。

90

系切り替え用サービスの表示名が重複しました。

91

Windowsイベントログのソース名が重複しました。

92

組み込みDBサービスの表示名登録時に異常が発生しました。

93

系切り替え用サービスの表示名登録時に異常が発生しました。

94

Windowsイベントログのソース名登録時に異常が発生しました。

95

組み込みDBが「停止」状態ではありません。

組み込みDBを停止してからコマンドを再実行してください。

96

バージョンアップインストールするファイルが使用中です。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

60

上記以外のエラーが発生しました。

(3)　組み込みDBのアンインストール中にエラーが発生したときの対処方法

組み込みDBのアンインストール中に発生したエラーの原因とその対処方法を次の表に示します。

表2‒12　組み込みDBのアンインストール中に発生したエラーの原因とその対処方法

戻り値

エラーの原因

対処方法

1

オプションの指定に誤りがあります。

正しいオプションを指定して，コマンドを再実行してください。

2

一時ディレクトリの作成に失敗しました。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

3

-mhオプションに「JP1_DEFAULT」は指定できません。

正しいホスト名を指定して，コマンドを再実行してください。

4

-mhオプションに指定したホスト名が不正です。

5

組み込みDBのインストール情報ディレクトリがありません。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

6

組み込みDBのアンインストール情報ディレクトリがありません。

7

組み込みDBのインストール先ディレクトリが解決できません。

8

予期しないエラーが発生しました。

9

組み込みDBの環境構築情報ファイルの出力に失敗しました。

10

組み込みDBのアンセットアップに失敗しました。

このメッセージの前に出力されているエラーメッセージに従って対処してから，コマンドを再実行してください。

11

構成定義の削除に失敗しました。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

24

Administrators権限がないユーザーでアンインストールを実行しました。

Administrators権限を持つユーザーでコマンドを再実行してください。

63

OS登録解除中にエラーが発生しました。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

65

ディスクアクセス中にエラーが発生しました。

72

スーパーユーザー権限がないユーザーでアンインストールを実行しました。

スーパーユーザー権限を持つユーザーでコマンドを再実行してください。

81

Windowsの場合

同じセットアップ識別子の組み込みDBがインストールされていません。

UNIXの場合

インストール先ディレクトリに組み込みDBがインストールされていません。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

88

実行中の組み込みDBプロセスが残っていたため，一部のファイルを削除できません。

OSを再起動してから，コマンドを再実行してください。

60

上記以外のエラーが発生しました。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

(4)　組み込みDBのセットアップ中にエラーが発生したときの対処方法

組み込みDBのセットアップ中に発生したエラーの原因とその対処方法を次の表に示します。

なお，組み込みDB識別子に「_JF0」以外を使用している場合，コマンド名やフォルダパスの「_JF0」部分を，使用している組み込みDB識別子に置き換えてください。

表2‒13　組み込みDBのセットアップ中に発生したエラーの原因とその対処方法

コード

メッセージID

エラーの原因

対処方法

7

KFPX29607

ファイルがありません。

次の情報を退避して，システム管理者に連絡してください。

Windowsの場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥embdb¥_JF0以下のフォルダおよびファイル

JP1/AJS3のインストール先フォルダ※¥log¥embdb以下のファイル

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/embdb/_JF0以下のディレクトリおよびファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb以下のファイル

8

KFPX29608

ファイルのオープンに失敗しました。

9

KFPX29609

ファイルの読み取りに失敗しました。

10

KFPX29610

ファイルの生成に失敗しました。

11

KFPX29611

ディレクトリの作成に失敗しました。

12

KFPX29612

表・システム領域不足です。

ディスクに十分な空きがあるか確認してください。

13

KFPX29613

表・システム領域不足です。

14

KFPX29614

表・システム領域不足です。

15

KFPX29615

表・システム領域不足です。

16

KFPX29616

表・システム領域作成時にエラーが発生しました。

OSのファイルシステムの設定で，扱えるファイルの最大サイズが2ギガバイト以下に設定されている場合は，2ギガバイトより大きな値，または無制限に設定し直してください。

17

KFPX29617

システム領域の初期化でエラーが発生しました。

次の情報を退避して，システム管理者に連絡してください。

Windowsの場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥embdb¥_JF0以下のフォルダおよびファイル

JP1/AJS3のインストール先フォルダ※¥log¥embdb以下のファイル

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/embdb/_JF0以下のディレクトリおよびファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb以下のファイル

18

KFPX29618

組み込みDBの起動または表領域初期化でエラーが発生しました。

組み込みDBを構築するホスト名から名前解決したIPアドレスで通信できる状態になっているか確認してください。

組み込みDBが必要とするシステムリソースが不足しています。マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.2.5 カーネルパラメーターを見積もる」を参照して確認してください。

19

KFPX29619

組み込みDBの内部でエラーが発生しました。

次の情報を退避して，システム管理者に連絡してください。

Windowsの場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥embdb¥_JF0以下のフォルダおよびファイル

JP1/AJS3のインストール先フォルダ※¥log¥embdb以下のファイル

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/embdb/_JF0以下のディレクトリおよびファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb以下のファイル

20

KFPX29620

一時ファイルの作成でエラーが発生しました。

23

KFPX29623

組み込みDBの内部でエラーが発生しました。

24

KFPX29624

KFPS00031

組み込みDBがすでに環境構築されています。

JP1/AJS3をアンインストールしたあと，JP1/AJS3を再度インストールしてください。

25

KFPX29625

メモリーが不足しています。

十分なメモリーを確保してください。

26

KFPX29626

組み込みDBの内部でエラーが発生しました。

次の情報を退避して，システム管理者に連絡してください。

Windowsの場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥embdb¥_JF0以下のフォルダおよびファイル

JP1/AJS3のインストール先フォルダ※¥log¥embdb以下のファイル

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/embdb/_JF0以下のディレクトリおよびファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb以下のファイル

27

KFPX29627

組み込みDBの内部でエラーが発生しました。

注※

次のどちらかのフォルダとなります。

インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

・「システムドライブ¥Windows」配下

・「システムドライブ¥Program Files」配下

・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下（64ビット版のWindowsの場合）

インストール先フォルダが上記以外の場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ

2.7.9　JP1/AJS3 - Managerのインストールおよびアンインストール中にエラーを検知したときの対処方法

JP1/AJS3 - Managerのインストールおよびアンインストール中にエラーを検知したときの対処方法について説明します。説明する項目は次のとおりです。

JP1/AJS3 - Managerのインストール中にエラーが発生したときの対処方法

JP1/AJS3 - Managerのアンインストール中にエラーが発生したときの対処方法

(1)　JP1/AJS3 - Managerのインストール中にエラーが発生したときの対処方法

JP1/AJS3 - Managerのインストール中に発生したエラーの原因とその対処方法を次の表に示します。

表2‒14　JP1/AJS3 - Managerのインストール中に発生したエラーの原因とその対処方法

エラーコード

エラーの原因

対処方法

63

JP1/AJS3の動作に必要なOSのパッチやパッケージがインストールされていません。

リリースノートを参照して，必要なOSのパッチやパッケージをインストールしたあと，JP1/AJS3のアンインストールおよびインストールをしてください。

66

組み込みDBのインストール先ディスクの空き容量が不足しています。

JP1/AJS3をインストールする環境を見直してください。ディスクに十分な空きがあるか確認してください。

80

前回インストールした組み込みDBがアンインストールされていません。

次の対処をしてください。

Windowsの場合

次のコマンドを実行する。

ajsembdbstop -f -id _JF0

次のコマンドを実行する。

JP1/AJS3のインストール先フォルダ※¥sys¥install¥embdbuninstl_JF0.cmd

次のフォルダおよびファイルをすべて削除する。

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥embdb¥_JF0以下のフォルダおよびファイル

UNIXの場合

次のコマンドを実行する。

ajsembdbstop -f -id _JF0

/etc/inittabに登録された_JF0のpdprcdプロセスを編集モードで削除する。

psコマンドで表示される_JF0のpdprcdプロセスをkillコマンドで終了する。

次のディレクトリおよびファイルをすべて削除する。

/opt/jp1ajs2/embdb/_JF0以下のディレクトリおよびファイル

82

95

注※

次のどちらかのフォルダとなります。

インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

・「システムドライブ¥Windows」配下

・「システムドライブ¥Program Files」配下

・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下（64ビット版のWindowsの場合）

インストール先フォルダが上記以外の場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ

(2)　JP1/AJS3 - Managerのアンインストール中にエラーが発生したときの対処方法

JP1/AJS3 - Managerのアンインストール中に発生したエラーの原因とその対処方法を次の表に示します。

表2‒15　JP1/AJS3 - Managerのアンインストール中に発生したエラーの原因とその対処方法

エラーコード

エラーの原因

対処方法

5

組み込みDBのインストール先ディレクトリがありません。

すでにアンインストールした組み込みDBの情報がJP1/AJS3の共通定義情報に残っていることが考えられます。

次の対処をしてください。

JP1/AJS3にインストール済みのすべての組み込みDBセットアップ識別子について，ajsembdbuninstlコマンドを実行する。

ajsembdbuninstlコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　2. セットアップコマンド　ajsembdbuninstl」を参照してください。

次のコマンドをすべて実行し，共通定義情報を削除する。

jbsunsetcnf -i -h JP1_DEFAULTまたは論理ホスト名 -c JP1AJS2 -n EMBDBINSTALL

jbsunsetcnf -i -h JP1_DEFAULT -c JP1AJS2 -n EMBDB

jbsunsetcnf -i -h JP1_DEFAULT -c JP1AJS2 -n EMBDBPORT

jbsunsetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

6

組み込みDBのアンインストールに必要な情報がありません。

81

組み込みDBがインストールされていません。

10

組み込みDBのアンセットアップに失敗しました。

次の要因が考えられます。

すでにアンインストールした組み込みDBの情報がJP1/AJS3の共通定義情報に残っている

メモリーが不足している

JP1/AJS3のアンインストールを実行する環境を見直してください。また，メモリーに十分な空きがあるか確認してください。

このエラーが繰り返し出力される場合は，次の対処をしてください。

JP1/AJS3にインストール済みのすべての組み込みDBセットアップ識別子について，ajsembdbuninstlコマンドを実行する。

ajsembdbuninstlコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　2. セットアップコマンド　ajsembdbuninstl」を参照してください。

次のコマンドをすべて実行し，共通定義情報を削除する。

jbsunsetcnf -i -h JP1_DEFAULTまたは論理ホスト名 -c JP1AJS2 -n EMBDBINSTALL

jbsunsetcnf -i -h JP1_DEFAULT -c JP1AJS2 -n EMBDB

jbsunsetcnf -i -h JP1_DEFAULT -c JP1AJS2 -n EMBDBPORT

jbsunsetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

2.8　コマンド実行時のトラブルへの対処

コマンドの実行に関するトラブルの対処方法について説明します。

コマンドは正常終了するが実行結果が不適切である場合，V5以前のJP1/AJSがインストールされているおそれがあります。

コマンドパスが環境変数PATHへ設定され有効になっていることを確認してください。そのあと，コマンドを再実行してください。

2.9　メールシステム連携のトラブルへの対処（Windows限定）

Windowsで実行するメールシステム連携に関するトラブルの対処方法を次に示します。

2.9.1　Outlookを使用しないメール送信ジョブのトラブルへの対処

(1)　プロファイルの作成方法がわからない

プロファイルを作成するには，jpomailprofコマンドに-addオプションを指定して実行します。

プロファイルの作成方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.2.2(2) プロファイルを作成する」を，jpomailprofコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　jpomailprof（Windows限定）」を参照してください。

(2)　SMTPサーバとの通信に失敗する

JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで，メッセージKAVT3828-E〜KAVT3833-Eのどれかが出力されていないか確認してください。出力されている場合は，プロファイルの設定が誤っているおそれがあります。メッセージの対処方法に従って，プロファイルを見直してください。

(3)　メール送信ジョブが異常終了する

次の内容について，確認・対応してください。

JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで，メッセージKAVT3825-Eが出力されていないか確認してください。出力されている場合は，プロファイルへのアクセスに失敗したおそれがあります。メッセージの対処方法に従って，実行ユーザーのアクセス権限を見直してください。

(4)　メール送信ジョブが実行中のままでメールの送受信ができない

次の内容について，確認・対応してください。

次の二つのプロファイルの名称が同じであることを確認してください。全角・半角，大文字・小文字は区別されるため注意してください。

実際に作成したプロファイルの名称

メール送信ジョブに指定したプロファイルの名称

接続しようとしているメールサーバが起動していることを確認してください。

(5)　メール送信ジョブが正常終了したのにメールが届かない

メール送信ジョブが正常終了していれば，SMTPサーバにメールは送信できています。次の点を確認してください。

メールの宛先が正しいか，該当するジョブの定義内容をJP1/AJS3 - Viewで確認してください。宛先が誤っている場合は，メール送信ジョブの定義を修正してください。

送信したSMTPサーバのログを確認して，正しくメールが送信されたか確認してください。正しくメールが送信されていた場合は，通信経路，または受信側のどちらかに問題があります。必要に応じて対処してください。

(6)　メール送信ジョブを強制終了したのにtelsmail.exeプロセスが残る

メール送信ジョブを強制終了したときに，telsmail.exeプロセスが JP1/AJS3 から切り離されて，続行中の処理が完了するまで一定時間残ることがあります。

次の内容について，確認・対応してください。

メール送信ジョブを強制終了したあとに，タスクマネージャーやタスクリストなどでtelsmail.exeプロセスが残っているか確認してください。残っている場合は，手動で終了してください。

2.9.2　Outlookを使用するメール送信ジョブおよびメール受信監視ジョブのトラブルへの対処

(1)　プロファイルの作成方法がわからない

Windowsのコントロールパネルで，［メール］アイコンを選択してください。Outlookのプロファイルを作成するためのダイアログボックス※が表示されるので，必要な設定をしてください。

注※

表示されるダイアログボックスは，プロファイルの作成状況によって異なります。

プロファイルが作成されている場合

［デフォルトのプロファイルとして設定されているプロファイル名のプロパティ］ダイアログボックスが表示されます。

［サービス］タブの［プロファイルの表示］ボタンをクリックすると，［メール］ダイアログボックスが表示されます。［全般］タブの［追加］をクリックすると，プロファイルの作成を開始できます。

プロファイルが作成されていない場合

［メール］ダイアログボックスが表示されます。

［全般］タブの［追加］ボタンをクリックすると，プロファイルの作成を開始できます。

なお，［インターネット アカウント］ダイアログボックスではプロファイルを正しく作成できません。詳細については，「(2) プロファイルが正しく作成できない」を参照してください。

また，プロファイル作成時に指定するプロファイル名がほかのプロファイル名と重複しないようにしてください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.3.4 メールシステム連携のための環境設定をする」を参照してください。

(2)　プロファイルが正しく作成できない

［インターネット アカウント］ダイアログボックスを使ってプロファイルを作成しているおそれがあります。そのため，32ビット版のOutlook 2021，32ビット版のOutlook 2019，または32ビット版のOutlook 2016がインストールされていることを確認してください。

(3)　メール送信ジョブおよびメール受信監視ジョブが意図どおり動作しない

メールシステム連携機能は，Outlook単体でメールの送受信ができる状態になっていることを動作の前提としています。メール送信ジョブおよびメール受信監視ジョブが意図どおりに動作しない場合は，まず次に示す手順でメールの送受信が正常に動作するかどうかを確認してください。

なお，プロファイルの作成・変更を行った場合は，そのプロファイルを使ってOutlookを起動しておかないと，メールシステム連携機能を使用できない場合があります。

Outlookが起動できることを確認する。

Outlookがシステムの規定の電子メールプログラムとして設定されているかどうかを確認する。

設定方法の詳細については，Outlookのヘルプを参照してください。

設定していない状態でメール送信ジョブおよびメール受信監視ジョブを実行した場合，Outlookによって「Microsoft Outlookを起動して，規定のメールクライアントに設定してください」というダイアログボックスが表示され，メールの送信およびメールの受信監視ができません。

Outlookでメールが送受信できることを確認する。

JP1/AJS3が起動していない状態で，Outlook単体でメールの送信および受信がどちらも正常に動作することを確認してください。メールの送受信の動作を確認する際は，次の条件をJP1/AJS3で使用するメールシステム連携機能と合わせてください。

使用するマシン

使用するプロファイル

送信するメールの宛先

受信するメールの差出人，件名，本文

Outlookからメールシステムへのログオンアカウント

なお，メール送信ジョブだけを実行する場合，またはメール受信監視ジョブだけを実行する場合でも，同様にメールの送信および受信がどちらも正常に動作することを確認してください。

また，Outlookをオフラインで使用している場合は，Outlookのファイルメニューで，Outlookをオフラインからオンラインで使用するように設定を切り替えてください。Outlookをオフラインで使用している場合，Outlookとメールサーバとの間で接続がされていない状態となります。

Outlook起動時およびメールの送受信時に，次のような応答を求めるダイアログボックスが表示されないことを確認する。

サーバ名，ユーザー名，パスワードを問い合わせるダイアログボックス

その他，ボタンクリックなどの応答を求めて待ちとなるダイアログボックス

これらのダイアログボックスが表示される環境では，メールシステム連携による自動運用はできません。ダイアログボックスが表示される場合は，プロファイルの設定を見直して，ダイアログボックスが表示されないようにしてください。

Outlookが正常に動作する場合は，次に示す内容を確認して対処してください。

次の三つのプロファイルの名称が同じであることを確認してください。全角・半角，および大文字・小文字も含めて同じであることを確認してください。

システムに作成したプロファイルの名称

環境設定パラメーターProfileName1〜ProfileName4に設定したプロファイルの名称

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.3.4 メールシステム連携のための環境設定をする」を参照してください。

メール送信ジョブおよびメール受信監視ジョブに指定したプロファイルの名称

メールシステム連携機能をデスクトップ上で使用している場合は，JP1/AJS3メール監視プロセスが起動していることを確認してください。メールシステム連携機能をサービス上で使用している場合は，JP1/AJS3 Mailサービスが起動していることを確認してください。

メールシステム連携機能をサービスで使用する場合，JP1/AJS3 Mailサービスのアカウントとして，システムアカウントではなく，プロファイル作成時にWindowsにログインしていたユーザーのアカウントを設定していることを確認してください。JP1/AJS3 Mailサービスはシステムアカウントでは動作しません。

メールシステム連携機能で使用する環境設定パラメーターに設定した内容を変更した場合は，JP1/AJS3サービスを再起動してください。また，メールシステム連携機能をデスクトップ上で使用している場合は，JP1/AJS3メール監視プロセスを再起動してください。メールシステム連携機能をサービス上で使用している場合は，JP1/AJS3 Mailサービスを再起動してください。

(4)　メール送信ジョブおよびメール受信監視ジョブが異常終了する

エラーメッセージの後ろにメールシステムのエラーコードが「MAPI CODE=xxxxxxxx」の形式で出力されている場合には，次に示す表からエラーの原因を調査し，対処してください。

表2‒16　メールシステムのエラーコードと内容

MAPI CODE

意味

8004010D

ディスク容量が不足しています。

8004010E

リソースが不足しています。

80040111

ログオンに失敗しました。

80040115

ネットワーク障害が発生しています。

80040116

ディスク入出力エラーが発生しました。

80040124

メールアカウントが無効です。

8004010F

送信先アドレスがありません。

80040607

送信先アドレスがありません。

80040700

送信先アドレスがあいまいです。

(5)　送信したメールが送信済トレイに入らず送信トレイに入ったままになる，またはメールサーバ上に到着しているはずのメールが受信トレイに入らない

メール送信ジョブは，Outlookの送信トレイに新規メールを送出するまでの処理を行っています。Outlookの送信トレイからメールサーバにメールを送信する動作はOutlookによって行われます。したがって，Outlookの送信トレイにメールが滞留する場合は，「(3) メール送信ジョブおよびメール受信監視ジョブが意図どおり動作しない」を参照して，Outlook単体でメールの送受信ができることを確認してください。

Outlookが単体で正常に動作しない場合は，プロファイルの設定内容およびメールサーバとの接続状態などを見直してください。

(6)　環境設定パラメーターImmediateSendRecvの設定がYまたは未設定の環境で，メール送信ジョブが正常終了するまでに時間がかかる

Outlookの送信トレイにメールが滞留していないか確認してください。

送信トレイにメールが滞留している場合は，滞留している要因を取り除いてメールを送信したり，滞留したメールを削除したりして，送信トレイにメールが滞留していない状態にしてください。

(7)　その他のトラブルが起こったときの対処方法

次に示す内容について確認してください。

前提となっているバージョンのOutlookを使用しているか確認してください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.3.1(1) 連携できるメールシステム」を参照してください。また，Outlookのバージョン情報のハードコピーを採取して確認してください。

Outlook 2021，Outlook 2019，またはOutlook 2016を使用している場合，64ビット版のOutlookを使用していないか確認してください。

メール受信監視ジョブで，受信メールの判定に時間が掛かる場合は，Outlookの受信トレイに未開封の受信メールが多く存在しないかどうかを確認してください。メール受信監視ジョブはOutlookの受信トレイの未開封のメールを参照し，ジョブに定義された条件と合致するメールを検出するまで判定を行うため，条件と合致しない未開封のメールが受信トレイに多く存在すると，判定に時間が掛かる場合があります。

メールシステム連携をサービス上で使用する場合，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.3.8(15) メールシステム連携をサービス上で使用する上での注意事項」を参照してください。

2.10　マネージャーの処理に影響を及ぼすエージェント障害時の対処

サブミットジョブを使用している場合，特定のエージェントの障害によって，マネージャーの処理に影響を及ぼすような事象が発生したときに，回復するために緊急実行コマンドを使用できます。

緊急実行コマンドを使用すると，エージェントでの障害発生時にジョブ実行状況の確認，操作ができます。緊急実行コマンドは通常のコマンドとは異なる通信経路に対してジョブ実行制御を要求するため，緊急で実行できます。

重要

緊急実行コマンドは，エージェントの障害から迅速に復旧させる目的だけに使用してください。常に緊急実行コマンドを使用する運用をした場合，障害発生時に対応できなくなるおそれがあります。

緊急実行コマンドとして実行できるコマンドを次の表に示します。

なお，次の表のコマンドに-emオプションを指定することで緊急実行コマンドとして使用できます。

表2‒17　緊急実行コマンドとして実行できるコマンド

機能

コマンド

用途

キューの受付口・取出口を閉じる。

jpqqueclose

キューの受付口・取出口を閉じることで，追加ジョブが投入できないようにし，障害の拡大を防止する。

キューの受付口・取出口を開く。

jpqqueopen

エージェントと連携できるようになった場合に，いったん閉じたキューの受付口・取出口を開く。

キュー情報を表示する。

jpqqueshow

キュー属性を変更するとき，キュー内にあるキューイングジョブ数と実行中ジョブ数を確認する。

キューのジョブ数・最大値・警告値を変更する。

jpqquealt

キュー属性を変更後，一時的にキューに保持できる最大値を大きくすることによって，復旧後の運用継続が見込める場合に使用する。

エージェントの実行多重度を変更する。

jpqagtalt

優先ジョブの実行のために，エイリアスエージェントの制御を実行多重度によって行う場合に使用する。

エージェント情報を表示する。

jpqagtshow

エージェント属性を変更するとき，エージェントで実行中のジョブ数を確認する。

エージェント複数接続時の優先順位を変更する。

jpqagtlink

一つのキューから複数のエージェントに接続している場合のエージェント分散起動優先順位を変更する。

ジョブをキャンセルする。

jpqjobcan

実行待ち，保留，時間待ち状態になっているジョブの実行をキャンセルする。

2.11　ISAMファイルが不正になった場合の対処

ISAMファイルが不正になった場合の，ISAMファイルの状態を確認および再作成する方法について説明します。

JP1/AJS3のQUEUEジョブ，サブミットジョブ実行環境データベースのISAMファイルが不正になると，キューを使用するジョブの起動に失敗するなどの問題が発生します。その場合，「2.11.2 QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境データベースの再作成手順」を実施してください。

2.11.1　ISAMファイルの状態確認手順

ここでは，ISAMファイルの状態を確認する手順を示します。

不正な状態になっている場合はISAMファイルを再作成してください。

JP1/AJS3サービスを停止する。

Jischkコマンドを実行し，ISAMファイルが不正な状態になっていないかを確認する。

Windowsホストの場合

Jischk -l 3 ジョブ実行環境のデータベース格納ディレクトリ名※¥JPQ*

UNIXホストの場合

/opt/jp1base/bin/Jischk -l 3 ジョブ実行環境のデータベース格納ディレクトリ名※/JPQ*

注※

「ジョブ実行環境のデータベース格納ディレクトリ名」は，環境設定パラメーターDatabasePathに設定しているものを指定してください。環境設定パラメーターDatabasePathのデフォルト値などの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5.2(3) DatabasePath」を参照してください。

出力されたメッセージを確認する。

次のメッセージが出力された場合，ISAMファイルが不正な状態です。

KAIU013-E キー定義ファイルの不正を検出しました。

KAIU014-E キーファイルの不正を検出しました。

KAIU015-E データファイルの不正を検出しました。

Jischkコマンドおよび出力メッセージの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

2.11.2　QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境データベースの再作成手順

QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境で使用するデータベースの再作成手順を次に示します。

JP1/AJS3サービスが停止していることを確認する。

jpqexportコマンドでQUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境の定義情報を退避する。

Windowsの場合

jpqexport [-mh 論理ホスト名] -dt isam -co jpqsetup.conf※

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/bin/jpqexport [-mh 論理ホスト名] -dt isam -co jpqsetup.conf※

ファイル名は任意ですが，管理のためjpqsetup.confを使用することを推奨します。

注※

「-mh 論理ホスト名」は使用環境に応じて指定してください。

なお，ISAMファイルの破壊状況によっては，jpqexportコマンドによるアクセスもエラーになる場合があります。QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境構成定義ファイル（jpqsetup.conf）のバックアップがある場合はこれを使用してください。バックアップがない場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　jpqimport」に記載されているQUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境構成定義ファイルを作成してください。

QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境のデータベース格納ディレクトリ配下のファイルと一時ファイルを削除する。

Windowsの場合

del QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境データベース格納ディレクトリ¥*※1

del QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境マネージャープロセス実行時のワークディレクトリ¥M_JPQ*※2

UNIXの場合

rm QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境データベース格納ディレクトリ/*※1

rm QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境マネージャープロセス実行時のワークディレクトリ/M_JPQ*※2

注※1

「QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境データベース格納ディレクトリ」は，[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQMANAGER¥Database]の環境設定パラメーターDatabasePathに指定したフォルダです。環境設定パラメーターDatabasePathのデフォルト値などの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5.2(3) DatabasePath」を参照してください。

注※2

「QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境マネージャープロセス実行時のワークディレクトリ」は，[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQMANAGER¥Process]の環境設定パラメーターWorkPathに指定したフォルダです。環境設定パラメーターWorkPathのデフォルト値などの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5.2(1) WorkPath（マネージャープロセス用）」を参照してください。

jpqimportコマンドで，手順2で退避したファイルをQUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境の定義情報としてISAMファイルを再作成する。

Windowsの場合

jpqimport [-mh 論理ホスト名] -dt isam -ci jpqsetup.conf※

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/bin/jpqimport [-mh 論理ホスト名] -dt isam -ci jpqsetup.conf※

注※

「-mh 論理ホスト名」は使用環境に応じて指定してください。

jpqimportコマンド実行時に出力されるメッセージを確認して，ISAMファイルの再作成に成功しているかどうか確認する。

jpqimportコマンドが正常に終了していないと，JP1/AJS3サービスが起動できません。

なお，不明な場合は，再度手順2のjpqexportコマンドで定義情報を出力し，再作成前に出力した定義情報とエージェント定義およびキュー定義について差異がないかを確認してください。

JP1/AJS3サービスを再起動する。

jpqexport，jpqimportコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　2. セットアップコマンド」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド」を参照してください。

jbsgetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

2.12　JP1/AJS3 - Viewでスケジューラーサービスが表示されない場合の対処

JP1/AJS3 - Viewでスケジューラーサービスが表示されない場合の対処方法について説明します。

スケジューラーサービスの参照制限を有効にしている環境で，スケジューラーサービスが意図したとおりに表示されない場合，JP1/AJS3 - Managerで設定が誤っているおそれがあります。JP1/AJS3 - Managerで次の設定を確認してください。

ルートジョブグループにJP1資源グループを設定しているか確認してください。設定していない場合は，ajschangeコマンドで適切なJP1資源グループを設定してください。

ルートジョブグループに設定したJP1資源グループに，ログインしたJP1ユーザーの参照権限があるか確認してください。

スケジューラーサービスを構成する次のディレクトリに，ログインしたJP1ユーザーにマッピングされているOSユーザーがアクセスできるか確認してください。

データベースディレクトリ

テンポラリーディレクトリ

ジョブ情報ディレクトリ

退避情報ディレクトリ

2.13　JP1/AJS3のインストール・セットアップ後の仮想マシン複製時のトラブルへの対処

JP1/AJS3のインストール・セットアップ後に仮想マシンを複製した場合のトラブルへの対処方法を次に示します。

2.13.1　JP1/AJS3サービス起動時にジョブ，ジョブネット，プロセス，または組み込みDBが異常終了したときの対処方法

JP1/AJS3サービス起動時にジョブ，ジョブネット，プロセス，または組み込みDBが異常終了したときの対処方法を説明します。

(1)　複製先の仮想マシンでJP1/AJS3サービス起動時に，ajsinetdプロセスが異常終了する

ajsinetdプロセスが異常終了して，メッセージKAVS1007-Eが出力される場合，複製先の仮想マシン上で自ホストのIPアドレス解決に失敗しているおそれがあります。次の手順を実施してください。

統合トレースログのエラーメッセージを確認する。

複製先の仮想マシンのホスト名を正しく設定する。正しく設定している場合は，複製先の仮想マシン上で自ホストの名前解決ができるようにする。

(2)　複製先の仮想マシンでJP1/AJS3サービス起動時に，ジョブまたはジョブネットが異常終了する

ジョブまたはジョブネットが異常終了して，メッセージKAVS0265-E，KAVS0262-Eが出力される場合，複製元の仮想マシンでジョブ実行中にJP1/AJS3サービスを終了し，コールドスタートをしなかったおそれがあります。次の手順を実施してください。

統合トレースログのエラーメッセージを確認する。

複製先の仮想マシンでJP1/AJS3サービスを停止する。

JP1/AJS3サービスをコールドスタートで再起動する。

(3)　複製先の仮想マシンでJP1/AJS3サービス起動時に，組み込みDBが異常終了する

組み込みDBが異常終了して，メッセージKFPU00219-Eが出力される場合，組み込みDBシステム共通定義ファイルの定義が正しくないおそれがあります。次の手順を実行してください。

メッセージKFPU00219-Eの内容から，定義が誤っている個所を特定する。

組み込みDBシステム共通定義ファイルを修正する。

JP1/AJS3サービスを再起動する。

2.13.2　複製先の仮想マシンでJP1/AJS3サービス起動時にエラーメッセージまたは警告メッセージが出力されたときの対処方法

JP1/AJS3サービス起動時にエラーメッセージまたは警告メッセージが出力されたときの対処方法を説明します。

(1)　複製先の仮想マシンでJP1/AJS3サービス起動時に，イベント・アクション制御エージェントプロセスがエラーメッセージを出力する

JP1/AJS3サービス起動時にメッセージKAVT0512-Eが出力される場合，複製元の仮想マシンで，エージェントプロセスが記憶するマネージャーホスト名が削除されなかったおそれがあります。次の手順を実施してください。

JP1/AJS3サービスを停止する。

複製先の仮想マシンでjpoagoecコマンドを実行し，エージェントプロセスが記憶するマネージャーホスト名を削除する。

JP1/AJS3サービスを再起動する。

(2)　複製先の仮想マシンでJP1/AJS3サービス起動時に，syslogまたはイベントログに警告メッセージが出力される

JP1/AJS3サービス起動時にメッセージKFPS00615-Wが出力される場合，組み込みDBシステム共通定義ファイルの設定が正しくないおそれがあります。次の手順を実施してください。

syslogまたはイベントログのメッセージを確認する。

JP1/AJS3サービスを停止する。

組み込みDBシステム共通定義ファイルの設定を確認し，修正する。

JP1/AJS3サービスを再起動する。

2.14　SSL通信時のトラブルへの対処

SSL通信時のトラブルへの対処方法を次に示します。

2.14.1　SSL通信を有効にするとJP1/AJS3サービスの起動に失敗する場合の対処方法

SSL通信の設定や，サーバ証明書，秘密鍵，またはルート証明書の配置に誤りがあるおそれがあります。

メッセージKAVS8204-Eが出力される場合，JP1/Baseの共通定義情報の指定に誤りがあります。JP1/Baseの共通定義情報を見直してから，JP1/AJS3サービスを起動してください。

JP1/Baseの共通定義情報については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

メッセージKAVS8201-E〜KAVS8203-Eのどれかが出力される場合，サーバ証明書，秘密鍵，またはルート証明書の配置に誤りがあります。サーバ証明書，秘密鍵，およびルート証明書の配置を見直してから，JP1/AJS3サービスを起動してください。

SSL通信の設定方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　21.4 SSLを利用した通信の設定」を参照してください。

2.14.2　統合トレースログにKNAC0610-W，KAVU2252-W，KAVT0417-W，またはKAVT0995-Wのどれかが出力される

接続先ホストが使用しているサーバ証明書の有効期限が切れています。サーバ証明書を再取得して，配置済みのサーバ証明書と入れ替えてください。

2.15　外部DBを利用する場合のトラブルへの対処

この節では，外部DBを利用した運用でトラブルが発生した場合の対処方法について説明します。

2.15.1　JP1/AJS3サービスやスケジューラーサービスの起動時，コマンドの実行時にDBアクセスエラーが発生した場合

次の要因が考えられます。

接続先のデータベースが起動していない

ODBCファイルデータソースが存在しない，またはアクセスできない

ODBCファイルデータソースに記載されたODBCドライバーが存在しない

ODBCファイルデータソースに記載された接続先アドレスが誤っている

ODBCファイルデータソースに記載されたユーザー名およびパスワードが誤っている

ODBCファイルデータソースに記載されたユーザーに，データベースへのアクセス権限がない

接続先データベースの状態や，ODBCファイルデータソースの設定を確認してください。

2.15.2　運用中にDBアクセスエラーによって，スケジューラーサービスが自動再起動した場合

スケジューラーサービスが再起動でき，ジョブの実行が継続されていれば対処は不要です。

異常終了したジョブが存在する場合は，ジョブの状態を確認し，手動で再実行してください。

再起動に失敗する場合は，ネットワーク障害などが発生していないかを確認してください。

2.15.3　システム設定やジョブの実行量を変更していないのに，ジョブネットやジョブの操作性能や，ジョブの実行性能が低下した場合

クラウド環境上のマネージャーホストとデータベースサーバが，低レイテンシーで接続できる環境になっているか確認してください。

付録

付録A　ファイルおよびディレクトリ一覧

JP1/AJS3シリーズプログラムのファイルおよびディレクトリ名を，プログラムごとに記載します。

付録A.1　JP1/AJS3 - Managerのファイルおよびディレクトリ一覧

JP1/AJS3 - Managerのファイルとディレクトリを，OSごとに示します。

(1)　Windowsの場合

Windows版JP1/AJS3 - Managerのファイルとフォルダを，使用目的ごとに表に示します。

補足事項

ログのファイルおよびディレクトリ一覧については，「1.2.5 ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

表の見方

ファイルおよびディレクトリ一覧の各表では，次の略称を使用しています。

略称

略称の示すフォルダ

Mgr_Path

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ

Mgr_Data_Path

インストール先フォルダによって異なります。

インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

「システムドライブ¥Windows」配下

「システムドライブ¥Program Files」配下

「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下

インストール先フォルダが上記以外の場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ

Embdb_Path

組み込みDB運用ディレクトリ

組み込みDB運用ディレクトリについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.6.5 JP1/AJS3でセットアップされるデータベース設定」を参照してください。

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダは，デフォルトでは「システムドライブ¥Program Files (x86)¥HITACHI¥jp1ajs2」です。

JP1/Baseのインストール先フォルダは，デフォルトでは「システムドライブ¥Program Files (x86)¥HITACHI¥jp1base」です。

「＊」は任意の一文字以上の文字例を示します。

(a)　共通のファイルおよびフォルダ

表A‒1　ユーザーが変更できるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager）

内容

ファイル名

JP1/AJS3用起動プロセス定義ファイル

Mgr_Path¥conf¥jp1ajs_spmd.conf

Mgr_Path¥conf¥jp1ajs_dbmd.conf

Mgr_Path¥conf¥jp1ajs_hstd.conf

Mgr_Path¥conf¥jp1ajs_agtd.conf

Mgr_Path¥conf¥jp1ajs_schd.conf

JP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイル

Mgr_Path¥conf¥jp1ajs_service_0700.conf

Mgr_Path¥conf¥jp1ajs_dbmd_0700.conf

Mgr_Path¥conf¥jp1ajs_hstd_0700.conf

Mgr_Path¥conf¥jp1ajs_agtd_0700.conf

Mgr_Path¥conf¥jp1ajs_schd_0700.conf

JP1/AJS3用システム管理イベント定義ファイル

Mgr_Path¥conf¥jp1ajs_param.conf

JP1/AJS3用起動前プロセス定義ファイル

Mgr_Path¥conf¥jp1ajs_spmd_pre.conf

QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境構成定義ファイル

Mgr_Path¥conf¥jpqsetup.conf

JP1/AJS3 - Viewのウィンドウのメニューを不活性にするカスタマイズファイル※1

Mgr_Data_Path¥conf¥profiles¥JP1ユーザー名¥jajsDisableMenu※5

実行許可コマンド設定ファイル※2

Mgr_Data_Path¥conf¥profiles¥(jajsExecutableCommand)¥jajsExecutableCommand

Mgr_Data_Path¥conf¥profiles¥(jajsExecutableCommand)¥JP1ユーザー名¥jajsExecutableCommand

組み込みDBのシステム共通定義※3

Embdb_Path¥conf¥pdsys

組み込みDBのシングルサーバ定義※3

Embdb_Path¥conf¥ajs2

Viewカスタマイズ設定ファイル※4

Mgr_Data_Path¥conf¥profiles¥(jajsCustomizeView)¥jajsCustomizeView

Mgr_Data_Path¥conf¥profiles¥(jajsCustomizeView)¥JP1ユーザー名¥jajsCustomizeView

注

論理ホストの場合は，「Mgr_Path」および「Mgr_Data_Path」を次に示すフォルダに置き換えてください。

共有フォルダ名¥jp1ajs2

注※1

JP1/AJS3 - Viewのメニューを不活性にする場合に，ユーザーが作成するファイルです。このファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.3.9 特定のメニューを不活性にする」を参照してください。

注※2

JP1/AJS3 - ViewでJP1/AJS3のコマンドを実行できるようにする場合に，ユーザーが作成するファイルです。このファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.3.18 JP1/AJS3のコマンドを実行できるようにする」を参照してください。

注※3

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　23.1 組み込みDBを使用するための準備」を参照してください。

注※4

JP1/AJS3 - Viewでウィンドウ上に接続先マネージャーホストの情報を表示する場合に，ユーザーが作成するファイルです。このファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.3.19 接続先マネージャーホストの情報を表示する」を参照してください。

注※5

物理ホストおよびすべての論理ホストで共通の設定ファイルです。

論理ホストの場合のファイルはありません。

表A‒2　ユーザーが参照できるファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager）

内容

ファイル名・フォルダ名

実行ファイル格納フォルダ

Mgr_Path¥bin¥

ライブラリーファイル格納フォルダ

Mgr_Path¥lib¥

環境設定ファイル格納フォルダ

Mgr_Path¥conf¥※

Readmeファイル

Mgr_Path¥Readme_ja.txt

Mgr_Path¥Readme_en.txt

バージョン情報ファイル

Mgr_Path¥Version.txt

ツールファイル格納フォルダ

Mgr_Path¥tools¥

ヘッダーファイル格納フォルダ

Mgr_Path¥include

注※

論理ホストの場合は，「Mgr_Path」を次に示すフォルダに置き換えてください。

共有フォルダ名¥jp1ajs2

表A‒3　ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager）

内容

ファイル名・フォルダ名

ジョブ情報格納フォルダ

Mgr_Data_Path¥jobinf¥

JP1/AJS3用データベース格納フォルダ

Mgr_Data_Path¥database¥

ジョブ・ジョブネット情報格納フォルダ

Mgr_Data_Path¥database¥schedule¥

キュー情報データベース格納フォルダ

Mgr_Data_Path¥database¥queue¥

ジョブ・ジョブネット情報退避先フォルダ

Mgr_Data_Path¥backup¥schedule¥

JP1/AJS3用システムファイルフォルダ

Mgr_Data_Path¥sys¥

イベント・アクション制御エージェント用システムファイルフォルダ

Mgr_Data_Path¥sys¥infoagt

イベント・アクション制御マネージャー用情報格納フォルダ

Mgr_Data_Path¥sys¥schedule¥スケジューラーサービス名¥infodir¥

JP1/AJS3用作業ファイル格納フォルダ

Mgr_Data_Path¥tmp¥

製品情報ファイル格納フォルダ

システムドライブ¥Program Files (x86)¥HITACHI¥jp1common¥JP1AJS2

Outlookを使用しないメール送信用プロファイル格納フォルダ

プロファイル格納フォルダ※1¥sys¥prf

JP1/AJS3 Autonomous Agentサービス，JP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスの使用ファイル格納フォルダ

Mgr_Path¥embsch¥

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥embsch¥

組み込みDBのファイルおよびフォルダ※2

表A-4を参照してください。

注

論理ホストの場合は，「Mgr_Data_Path」を次に示すフォルダに置き換えてください。

共有フォルダ名¥jp1ajs2

注※1

「プロファイル格納フォルダ」の部分は，定義キー[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]の環境設定パラメーターWaitInfFileOutDirに設定している値に置き換えてください。環境設定パラメーターWaitInfFileOutDirについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.6.2(16) WaitInfFileOutDir（エージェントプロセス用）」を参照してください。

注※2

組み込みDBのシステム共通定義と組み込みDBのシングルサーバ定義は除きます。

表A‒4　組み込みDBのファイルおよびフォルダ一覧（Windows版）

内容

ファイル名・フォルダ名

実行ファイル格納フォルダ

Embdb_Path¥bin

ライブラリーファイル格納フォルダ

Embdb_Path¥lib

実行ファイル・ライブラリー格納フォルダ

Embdb_Path¥client

トラブルシュート情報格納フォルダ

Embdb_Path¥spool

組み込みDB用作業フォルダ

Embdb_Path¥tmp

システム定義ファイル格納フォルダ

Embdb_Path¥conf

クライアント環境定義ファイル格納フォルダ

Embdb_Path¥conf¥emb

組み込みDB設定ファイル格納フォルダ

Embdb_Path¥conf¥ajsdbst

組み込みDB使用ファイル格納フォルダ

Embdb_Path¥.dbenv

Embdb_Path¥UXPLDIR

データ領域ディレクトリ

Embdb_Path¥dbarea※

システムファイル領域ディレクトリ

Embdb_Path¥dbarea※

作業領域ディレクトリ

Embdb_Path¥dbarea※

注※

インストール時のセットアップ処理，または各種セットアップコマンドを実行した場合に，自動的に構築されるフォルダです。セットアップコマンドのオプションによってはフォルダが異なります。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.6.5 JP1/AJS3でセットアップされるデータベース設定」を参照してください。

(b)　HP NNM連携使用時のファイル

表A‒5　ユーザーが変更できるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・HP NNM連携使用時）

内容

ファイル名

HP NNM連携用定義ファイル

Mgr_Path¥conf¥jpoov.conf（環境定義）

注

論理ホストの場合は，「Mgr_Path」を次に示すフォルダに置き換えてください。

共有フォルダ名¥jp1ajs2

表A‒6　ユーザーが参照，または変更する必要のないファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・HP NNM連携使用時）

内容

ファイル名

HP NNM連携用定義ファイル

Mgr_Path¥bin¥jp1ajs2_f

（フィールド定義）

Mgr_Path¥bin¥snmpd.extend

（MIBオブジェクト定義）

Mgr_Path¥bin¥jp1ajs2_j

（日本語用メニュー定義）

Mgr_Path¥bin¥jp1ajs2_e

（英語用メニュー定義）

Mgr_Path¥bin¥trpcajs2j

（日本語用イベント定義）

Mgr_Path¥bin¥trpcajs2e

（英語用イベント定義）

Mgr_Path¥bin¥trustajs2

（トラステッドコマンド定義）

補足事項

クラスタ運用時でも，ログはデフォルトのフォルダに出力されます。

(c)　メール連携使用時のファイルおよびフォルダ

表A‒7　ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・メール連携使用時）

内容

ファイル名・フォルダ名

デフォルトの引き継ぎ情報ファイル※1

Mgr_Data_Path¥tmp¥infodir¥mail¥JPO＊.tmp

メール受信監視ジョブの引き継ぎ情報のメールに添付されていたファイルの格納フォルダ※2

Mgr_Data_Path¥tmp¥infodir¥mail¥＊_＊¥

注

論理ホストの場合は，「Mgr_Data_Path」を次に示すフォルダに置き換えてください。

共有フォルダ名

注※1

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定しなかった場合に，このファイルが使用されます。

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定した場合は，指定したフォルダ下に「mail」フォルダが作成され，そのフォルダが使用されます。

イベント・ジョブ情報引き継ぎディレクトリに格納する受信したメールに添付されていたファイルの一覧の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.6.3 メール受信監視ジョブのリストファイル（Windows限定）」を参照してください。

注※2

このフォルダ下に，メールに添付されていたファイルが，添付時のファイル名で格納されます。

表A‒8　ユーザーが参照できるフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・メール連携使用時）

内容

フォルダ名

デフォルトの引き継ぎ情報ファイルフォルダ※

Mgr_Data_Path¥tmp¥infodir¥mail¥

注

論理ホストの場合は，「Mgr_Data_Path」を次に示すフォルダに置き換えてください。

共有フォルダ名

注※

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定しなかった場合に，このフォルダが使用されます。

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定した場合は，指定したフォルダ下に「mail」フォルダが作成され，そのフォルダが使用されます。

(d)　PCジョブ使用時のファイルおよびフォルダ

表A‒9　ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・PCジョブ使用時）

内容

ファイル名

標準出力ファイル※1

ユーザー任意

標準エラー出力ファイル※2

ユーザー任意

注※1

［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスの［定義］タブにある［標準出力ファイル名］を指定した場合に，このファイルが使用されます。［標準出力ファイル名］の［追加書き］をチェックした場合，単調増加します。

注※2

［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスの［定義］タブにある［標準エラー出力ファイル名］を指定した場合に，このファイルが使用されます。［標準エラー出力ファイル名］の［追加書き］をチェックした場合，単調増加します。

(e)　HTTP接続ジョブ使用時のファイルおよびフォルダ

表A‒10　ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・HTTP接続ジョブ使用時）

内容

ファイル名

標準出力ファイル※1

ユーザー任意

標準エラー出力ファイル※2

ユーザー任意

注※1

［詳細定義−［HTTP接続ジョブ］］ダイアログボックスの［定義］タブにある［標準出力ファイル名］を指定した場合に，このファイルが使用されます。

注※2

［詳細定義−［HTTP接続ジョブ］］ダイアログボックスの［定義］タブにある［標準エラー出力ファイル名］を指定した場合に，このファイルが使用されます。

(f)　JP1/AJS3 Console Manager使用時のファイルおよびフォルダ

JP1/AJS3 Console Manager使用時のファイルおよびフォルダ一覧の各表では，次の略称を使用しています。

CM_Path：JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥cm

CM_Data_Path：インストール先フォルダによって異なります。

インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2CM

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

「システムドライブ¥Windows」配下

「システムドライブ¥Program Files」配下

「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下

インストール先フォルダが上記以外の場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥cm

「%ALLUSERSPROFILE%」は，デフォルトでは「システムドライブ¥ProgramData」です。

表A‒11　ユーザーが作成・変更できるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・JP1/AJS3 Console Manager使用時）

内容

ファイル名・フォルダ名

JP1/AJS3 Console Manager環境設定ファイル

CM_Path¥conf¥ajs2cm.conf

表A‒12　ユーザーが参照できるファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・JP1/AJS3 Console Manager使用時）

内容

ファイル名・フォルダ名

実行ファイル格納フォルダ

CM_Path¥bin¥

環境設定ファイル格納フォルダ

CM_Path¥conf¥

JP1/AJS3 Console Manager環境設定モデルファイル

CM_Path¥conf¥ajs2cm.conf.model

表A‒13　ユーザーが参照または変更する必要のないファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・JP1/AJS3 Console Manager使用時）

内容

ファイル名・フォルダ名

データディレクトリ

CM_Data_Path※¥database

JP1/AJS3 Console Manager環境設定モデルファイル作成用ファイル

CM_Path¥conf¥ajs2cm.conf.model.model

注※

論理ホストの場合は，「CM_Data_Path」を次に示すフォルダに置き換えてください。

共有フォルダ名¥jp1ajs2cm

表A‒14　ログファイル格納フォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・JP1/AJS3 Console Manager使用時）

内容

ファイル名・フォルダ名

ログファイル格納フォルダ

CM_Data_Path¥log

(g)　JP1/AJS3 Console Agent使用時のファイルおよびフォルダ

表A‒15　JP1/AJS3 Console Agentのファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・JP1/AJS3 Console Agent使用時）

内容

ファイル名・フォルダ名

JP1/AJS3 Console Agent用の一時ファイル格納フォルダ

Mgr_Data_Path¥tmp¥console_agent

実行ファイル

Mgr_Path¥bin¥ajsca＊.exe※1

Mgr_Path¥bin¥ajsca＊.dll※1

Mgr_Path¥bin¥jp1ajs2camsg＊.dll※1

JP1/AJS3 Console Agent環境設定モデルファイル

Mgr_Path¥conf¥ajs2ca.conf.model

JP1/AJS3 Console Agent環境設定ファイル

Mgr_Path¥conf¥ajs2ca.conf

ログファイル格納フォルダ

Mgr_Data_Path¥log

JP1/AJS3 Console Manager環境設定モデルファイル作成用ファイル

Mgr_Path¥conf¥ajs2ca.conf.model.model※2

注※1

「＊」には，任意の文字列が入ります。

注※2

このファイルは変更しないでください。

注意事項

ファイルのモードは，EVERYONEフルコントロールモードで作成されます。

(h)　外部DB利用時のファイルおよびフォルダ

表A‒16　ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・外部DB利用時）

内容

フォルダ名

標準出力ファイル※1

標準出力ファイルおよび標準エラー出力ファイルの格納フォルダ※3配下

標準エラー出力ファイル※2

注※1

ajsshowコマンド実行時に-i %soオプションを指定した場合に作成されます。

注※2

ajsshowコマンド実行時に-f %rまたは-rオプションを指定した場合に作成されます。

注※3

「標準出力ファイルおよび標準エラー出力ファイル格納フォルダ」の部分は，定義キー[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]の環境設定パラメーターSTDFILEOUTDIRに設定している値に置き換えてください。環境設定パラメーターSTDFILEOUTDIRについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2(126) STDFILEOUTDIR」を参照してください。

(2)　UNIXの場合

UNIX版JP1/AJS3 - Managerのファイルとディレクトリを，使用目的ごとに表に示します。

補足事項

ログのファイルおよびディレクトリ一覧については，「1.2.5 ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

表の見方

「＊」は任意の一文字以上の文字列を示します。

「Embdb_Path」は組み込みDB運用ディレクトリを示します。組み込みDB運用ディレクトリについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.6.5 JP1/AJS3でセットアップされるデータベース設定」を参照してください。

(a)　共通のファイルおよびディレクトリ

表A‒17　ユーザーが変更できるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager）

内容

ファイル名

JP1/AJS3用起動プロセス定義ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_spmd.conf

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_dbmd.conf

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_hstd.conf

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_agtd.conf

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_schd.conf

JP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_service_0700.conf

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_dbmd_0700.conf

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_hstd_0700.conf

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_agtd_0700.conf

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_schd_0700.conf

JP1/AJS3用システム管理イベント定義ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_param.conf

JP1/AJS3用起動前プロセス定義ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_spmd_pre.conf

スケジューラーサービス環境設定ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/AJS3_Schedule.conf

ジョブ実行環境設定ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/AJS3_Queue.conf

イベント・アクション実行環境設定ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/AJS3_EVAction.conf

スケジューラーサービス環境設定ファイル（JP1/AJS2 - Manager互換用）※1

/etc/opt/jp1ajs2/conf/Schedule.conf

ジョブ実行環境設定ファイル（JP1/AJS2 - Manager互換用）※1

/etc/opt/jp1ajs2/conf/Queue.conf

QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境構成定義ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jpqsetup.conf

イベント・アクション実行環境設定ファイル（JP1/AJS2 - Manager互換用）※1

/etc/opt/jp1ajs2/conf/EVAction.conf

キューレスジョブ実行環境設定ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/Queueless.conf

JP1/AJS3 - Viewのウィンドウのメニューを不活性にするカスタマイズファイル※2

/etc/opt/jp1ajs2/conf/profiles/JP1ユーザー名/jajsDisableMenu※6

実行許可コマンド設定ファイル※3

/etc/opt/jp1ajs2/conf/profiles/(jajsExecutableCommand)/jajsExecutableCommand

/etc/opt/jp1ajs2/conf/profiles/(jajsExecutableCommand)/JP1ユーザー名/jajsExecutableCommand

組み込みDBのシステム共通定義※4

Embdb_Path/conf/pdsys

組み込みDBのシングルサーバ定義※4

Embdb_Path/conf/ajs2

Viewカスタマイズ設定ファイル※5

/etc/opt/jp1ajs2/conf/profiles/(jajsCustomizeView)/jajsCustomizeView

/etc/opt/jp1ajs2/conf/profiles/(jajsCustomizeView)/JP1ユーザー名/jajsCustomizeView

注

論理ホストの場合は，「/etc/opt/jp1ajs2」を次に示すディレクトリに置き換えてください。

共有ディレクトリ名/jp1ajs2

注※1

JP1/AJS3 - Managerの新規インストール環境では存在しません。JP1/AJS2 - Manager互換用の環境設定ファイルです。JP1/AJS3 - Managerの標準構成では使用できません。

注※2

JP1/AJS3 - Viewのメニューを不活性にする場合に，ユーザーが作成するファイルです。このファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.3.9 特定のメニューを不活性にする」を参照してください。

注※3

JP1/AJS3 - ViewでJP1/AJS3のコマンドを実行できるようにする場合に，ユーザーが作成するファイルです。このファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.3.18 JP1/AJS3のコマンドを実行できるようにする」を参照してください。

注※4

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　23.1 組み込みDBを使用するための準備」を参照してください。

注※5

JP1/AJS3 - Viewでウィンドウ上に接続先マネージャーホストの情報を表示する場合に，ユーザーが作成するファイルです。このファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.3.19 接続先マネージャーホストの情報を表示する」を参照してください。

注※6

物理ホストおよびすべての論理ホストで共通の設定ファイルです。

論理ホストの場合のファイルはありません。

表A‒18　ユーザーが参照できるファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager）

内容

ファイル名・ディレクトリ名

実行ファイル格納ディレクトリ

/opt/jp1ajs2/bin/

ライブラリーファイル格納ディレクトリ

/opt/jp1ajs2/lib/

メッセージカタログ

/opt/jp1ajs2/lib/nls/$LANG

環境設定ファイル格納ディレクトリ

/etc/opt/jp1ajs2/conf/※

ヘルプファイル格納ディレクトリ

/opt/jp1ajs2/doc/

ツールファイル格納ディレクトリ

/opt/jp1ajs2/tools/

注※

論理ホストの場合は，「/etc/opt/jp1ajs2」を次に示すディレクトリに置き換えてください。

共有ディレクトリ名/jp1ajs2

表A‒19　ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager）

内容

ファイル名・ディレクトリ名

ジョブ情報格納ディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/jobinf/

JP1/AJS3用データベース格納ディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/database/

ジョブ・ジョブネット情報格納ディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/database/schedule/

キュー情報データベース格納ディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/database/Queue/

ジョブ・ジョブネット情報退避先ディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/backup/schedule/

JP1/AJS3用システムファイルディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/sys/

イベント・アクション制御エージェント用システムファイルディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/sys/infoagt

イベント・アクション制御マネージャー用情報格納ディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/sys/schedule/スケジューラーサービス名/infodir/

JP1/AJS3用作業ファイル格納ディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/tmp/

JP1/AJS3 Autonomous Agentサービス，JP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスの使用ファイル格納ディレクトリ

/opt/jp1ajs2/embsch/

/var/opt/jp1ajs2/embsch/

組み込みDBのファイルおよびディレクトリ※

表A-20を参照してください。

注

論理ホストの場合は，「/var/opt/jp1ajs2」を次に示すディレクトリに置き換えてください。

共有ディレクトリ名/jp1ajs2

注※

組み込みDBのシステム共通定義と組み込みDBのシングルサーバ定義は除きます。

表A‒20　組み込みDBのファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版）

内容

ファイル名・フォルダ名

実行ファイル格納ディレクトリ

Embdb_Path/bin

ライブラリーファイル格納ディレクトリ

Embdb_Path/lib

実行ファイル・ライブラリー格納ディレクトリ

Embdb_Path/client

トラブルシュート情報格納ディレクトリ

Embdb_Path/spool

組み込みDB用作業ディレクトリ

Embdb_Path/tmp

システム定義ファイル格納ディレクトリ

Embdb_Path/conf

クライアント環境定義ファイル格納ディレクトリ

Embdb_Path/conf/emb

組み込みDB設定ファイル格納ディレクトリ

Embdb_Path/conf/ajsdbst

組み込みDB使用ファイル格納ディレクトリ

Embdb_Path/conf/Inittab

Embdb_Path/.dbenv

/dev/HiRDB/pth

データ領域ディレクトリ

Embdb_Path/dbarea※

システムファイル領域ディレクトリ

Embdb_Path/dbarea※

作業領域ディレクトリ

Embdb_Path/dbarea※

注※

インストール時のセットアップ処理，または各種セットアップコマンドを実行した場合に，自動的に構築されるディレクトリです。セットアップコマンドのオプションによってはディレクトリが異なります。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.6.5 JP1/AJS3でセットアップされるデータベース設定」を参照してください。

(b)　HP NNM連携使用時のファイルおよびディレクトリ

表A‒21　ユーザーが変更できるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・HP NNM連携使用時）

内容

ファイル名

HP NNM連携用定義ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jpoov.conf（環境定義）

注

論理ホストの場合は，「/etc/opt/jp1ajs2」を次に示すディレクトリに置き換えてください。

共有ディレクトリ名/jp1ajs2

表A‒22　ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・HP NNM連携使用時）

内容

ファイル名・ディレクトリ名

HP NNM連携用定義ディレクトリ

/etc/opt/jp1ajs2/OV/

HP NNM連携用定義ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/OV/jp1ajs2_f

（フィールド定義）

/etc/opt/jp1ajs2/OV/snmpd.extend

（MIBオブジェクト定義）

/etc/opt/jp1ajs2/OV/trustajs2

（トラステッドコマンド定義）

/etc/opt/jp1ajs2/OV/$LANG/jp1ajs2

（メニュー定義）

/etc/opt/jp1ajs2/OV/$LANG/trpcajs2

（イベント定義）

/etc/opt/jp1ajs2/OV/$LANG/jajsovm.cat

（メッセージカタログ）

(c)　メール連携使用時のファイルおよびディレクトリ

表A‒23　ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・メール連携使用時）

内容

ファイル名

デフォルトの引き継ぎ情報ファイル※1

/var/opt/jp1ajs2/sys/infoagt/tmp/infodir/mail/MLDT＊

メール連携用障害用メールファイル※2

/var/opt/jp1ajs2/sys/infoagt/tmp/mail/errmail

メール連携用一時メールファイル※2

/var/opt/jp1ajs2/tmp/mailbox/監視ユーザー名

注

論理ホストの場合は，「/var/opt/jp1ajs2」を次に示すディレクトリに置き換えてください。

共有ディレクトリ名/jp1ajs2

注※1

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定しなかった場合に，このファイルが使用されます。

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定した場合は，指定したディレクトリ下に「mail」ディレクトリが作成され，そのディレクトリが使用されます。

注※2

メール連携使用時に，単調増加するファイルです。

表A‒24　ユーザーが参照できるディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・メール連携使用時）

内容

ディレクトリ名

デフォルトの引き継ぎ情報ファイルディレクトリ※

/var/opt/jp1ajs2/sys/infoagt/tmp/infodir/mail/

メール連携用一時メールファイルディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/tmp/mailbox/

注

論理ホストの場合は，「/var/opt/jp1ajs2」を次に示すディレクトリに置き換えてください。

共有ディレクトリ名/jp1ajs2

注※

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定しなかった場合に，このディレクトリが使用されます。

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定した場合は，指定したディレクトリ下に「mail」ディレクトリが作成され，そのディレクトリが使用されます。

(d)　UNIXジョブ使用時のファイルおよびディレクトリ

表A‒25　ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・UNIXジョブ使用時）

内容

ファイル名

標準出力ファイル※1

ユーザー任意

標準エラー出力ファイル※2

ユーザー任意

注※1

［詳細定義−［UNIX Job］］ダイアログボックスの［定義］タブにある［標準出力ファイル名］を指定した場合に，このファイルが使用されます。［標準出力ファイル名］の［追加書き］をチェックした場合，単調増加します。

注※2

［詳細定義−［UNIX Job］］ダイアログボックスの［定義］タブにある［標準エラー出力ファイル名］を指定した場合に，このファイルが使用されます。［標準エラー出力ファイル名］の［追加書き］をチェックした場合，単調増加します。

(e)　HTTP接続ジョブ使用時のファイルおよびディレクトリ

表A‒26　ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・HTTP接続ジョブ使用時）

内容

ファイル名

標準出力ファイル※1

ユーザー任意

標準エラー出力ファイル※2

ユーザー任意

注※1

［詳細定義−［HTTP接続ジョブ］］ダイアログボックスの［定義］タブにある［標準出力ファイル名］を指定した場合に，このファイルが使用されます。

注※2

［詳細定義−［HTTP接続ジョブ］］ダイアログボックスの［定義］タブにある［標準エラー出力ファイル名］を指定した場合に，このファイルが使用されます。

(f)　JP1/AJS3 Console Manager使用時のファイルおよびディレクトリ

表A‒27　ユーザーが作成・変更できるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・JP1/AJS3 Console Manager使用時）

内容

ファイル名・ディレクトリ名

JP1/AJS3 Console Manager環境設定ファイル

/etc/opt/jp1ajs2cm/conf/ajs2cm.conf

表A‒28　ユーザーが参照できるファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・JP1/AJS3 Console Manager使用時）

内容

ファイル名・ディレクトリ名

実行ファイル格納ディレクトリ

/opt/jp1ajs2cm/bin/

/opt/jp1ajs2cm/lib/

メッセージカタログ

/opt/jp1ajs2cm/lib/nls/$LANG

環境設定ファイル格納ディレクトリ

/etc/opt/jp1ajs2cm/conf/

JP1/AJS3 Console Manager環境設定モデルファイル

/etc/opt/jp1ajs2cm/conf/ajs2cm.conf.model

表A‒29　ユーザーが参照または変更する必要のないファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・JP1/AJS3 Console Manager使用時）

内容

ファイル名・ディレクトリ名

データディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2cm/database

注

論理ホストの場合は，「/var/opt/jp1ajs2cm」を次に示すディレクトリに置き換えてください。

共有ディレクトリ名/jp1ajs2cm

表A‒30　ログファイル格納ディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・JP1/AJS3 Console Manager使用時）

内容

ファイル名・ディレクトリ名

ログファイル格納ディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2cm/log

(g)　JP1/AJS3 Console Agent使用時のファイルおよびディレクトリ

表A‒31　JP1/AJS3 Console Agentのファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・JP1/AJS3 Console Agent使用時）

内容

ファイル名・ディレクトリ名

JP1/AJS3 Console Agent用の一時ファイル格納ディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/tmp/console_agent

実行ファイル

/opt/jp1ajs2/bin/ajsca＊※

/opt/jp1ajs2/bin/jp1ajs2casetup

/opt/jp1ajs2/lib/libAjsca＊※

メッセージカタログ

/opt/jp1ajs2cm/lib/nls/$LANG

自動起動・終了スクリプト

/etc/opt/jp1ajs2/jajsca_start.model

/etc/opt/jp1ajs2/jajsca_start

/etc/opt/jp1ajs2/jajsca_stop.model

/etc/opt/jp1ajs2/jajsca_stop

JP1/AJS3 Console Agentサービス起動・終了スクリプト

/etc/opt/jp1ajs2/ajscainetd_startstop

JP1/AJS3 Console Agent環境設定モデルファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/ajs2ca.conf.model

JP1/AJS3 Console Agent環境設定ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/ajs2ca.conf

ログファイル格納ディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/log

注

「＊」には，任意の文字列が入ります。

(h)　外部DB利用時のファイルおよびディレクトリ

表A‒32　ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・外部DB利用時）

内容

ディレクトリ名

標準出力ファイル※1

標準出力ファイルおよび標準エラー出力ファイルの格納ディレクトリ※3配下

標準エラー出力ファイル※2

注※1

ajsshowコマンド実行時に-i %soオプションを指定した場合に作成されます。

注※2

ajsshowコマンド実行時に-f %rまたは-rオプションを指定した場合に作成されます。

注※3

「標準出力ファイルおよび標準エラー出力ファイル格納ディレクトリ」の部分は，定義キー[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]の環境設定パラメーターSTDFILEOUTDIRに設定している値に置き換えてください。環境設定パラメーターSTDFILEOUTDIRについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2(126) STDFILEOUTDIR」を参照してください。

付録A.2　JP1/AJS3 - Agentのファイルおよびディレクトリ一覧

JP1/AJS3 - Agentのファイルとディレクトリを，OSごとに示します。

(1)　Windowsの場合

Windows版JP1/AJS3 - Agentのファイルとフォルダを，使用目的ごとに表に示します。

補足事項

ログのファイルおよびディレクトリ一覧については，「1.2.5 ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

表の見方

ファイルおよびディレクトリ一覧の各表では，次の略称を使用しています。

・Agt_Path：JP1/AJS3 - Agentのインストール先フォルダ

・Agt_Data_Path：インストール先フォルダによって異なります。

インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

　%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2

　「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

　　・「システムドライブ¥Windows」配下

　　・「システムドライブ¥Program Files」配下

　　・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下

インストール先フォルダが上記以外の場合

　JP1/AJS3 - Agentのインストール先フォルダ

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

JP1/AJS3 - Agentのインストール先フォルダは，デフォルトでは「システムドライブ¥Program Files (x86)¥HITACHI¥jp1ajs2」です。

JP1/Baseのインストール先フォルダは，デフォルトでは「システムドライブ¥Program Files (x86)¥HITACHI¥jp1base」です。

「＊」は任意の文字を示します。

(a)　共通のファイルおよびフォルダ

表A‒33　ユーザーが変更できるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent）

内容

ファイル名

JP1/AJS3用起動プロセス定義ファイル

Agt_Path¥conf¥jp1ajs_spmd.conf

JP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイル

Agt_Path¥conf¥jp1ajs_service_0700.conf

JP1/AJS3用システム管理イベント定義ファイル

Agt_Path¥conf¥jp1ajs_param.conf

注

論理ホストの場合は，「Agt_Path」を次に示すフォルダに置き換えてください。

共有フォルダ名¥jp1ajs2

表A‒34　ユーザーが参照できるファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent）

内容

ファイル名・フォルダ名

実行ファイル格納フォルダ

Agt_Path¥bin¥

ライブラリーファイル格納フォルダ

Agt_Path¥lib¥

環境設定ファイル格納フォルダ

Agt_Path¥conf¥※

Readmeファイル

Agt_Path¥Readme_ja.txt

Agt_Path¥Readme_en.txt

バージョン情報ファイル

Agt_Path¥Version.txt

注※

論理ホストの場合は，「Agt_Path」を次に示すフォルダに置き換えてください。

共有フォルダ名¥jp1ajs2

表A‒35　ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent）

内容

ファイル名・フォルダ名

JP1/AJS3用システムファイルフォルダ

Agt_Data_Path¥sys¥

イベント・アクション制御エージェント用システムファイルフォルダ

Agt_Data_Path¥sys¥infoagt

JP1/AJS3用作業ファイル格納フォルダ

Agt_Data_Path¥tmp¥

製品情報ファイル格納フォルダ

システムドライブ¥Program Files (x86)¥HITACHI¥jp1common¥JP1AJS2

Outlookを使用しないメール送信用プロファイル格納フォルダ

プロファイル格納フォルダ※¥sys¥prf

JP1/AJS3 Autonomous Agentサービス，JP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスの使用ファイル格納フォルダ

Agt_Path¥embsch¥

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥embsch¥

注

論理ホストの場合は，「Agt_Data_Path」を次に示すフォルダに置き換えてください。

共有フォルダ名¥jp1ajs2

注※

「プロファイル格納フォルダ」の部分は，定義キー[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]の環境設定パラメーターWaitInfFileOutDirに設定している値に置き換えてください。環境設定パラメーターWaitInfFileOutDirについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.6.2(16) WaitInfFileOutDir（エージェントプロセス用）」を参照してください。

(b)　HP NNM連携使用時のファイル

表A‒36　ユーザーが参照できるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent・HP NNM連携使用時）

内容

ファイル名

HP NNM連携用定義ファイル

Agt_Path¥conf¥jpoov.conf

（環境定義）

注

論理ホストの場合は，「Agt_Path」を次に示すフォルダに置き換えてください。

共有フォルダ名¥jp1ajs2

表A‒37　ユーザーが参照，または変更する必要のないファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent・HP NNM連携使用時）

内容

ファイル名

HP NNM連携用定義ファイル

Agt_Path¥bin¥jp1ajs2_f

（フィールド定義）

Agt_Path¥bin¥snmpd.extend

（MIBオブジェクト定義）

Agt_Path¥bin¥jp1ajs2_j

（日本語用メニュー定義）

Agt_Path¥bin¥jp1ajs2_e

（英語用メニュー定義）

Agt_Path¥bin¥trpcajs2j

（日本語用イベント定義）

Agt_Path¥bin¥trpcajs2e

（英語用イベント定義）

Agt_Path¥bin¥trustajs2

（トラステッドコマンド定義）

(c)　メール連携使用時のファイルおよびフォルダ

表A‒38　ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent・メール連携使用時）

内容

ファイル名・フォルダ名

デフォルトの引き継ぎ情報ファイル※1

Agt_Data_Path¥tmp¥infodir¥mail¥JPO＊.tmp

メール受信監視ジョブの引き継ぎ情報のメールに添付されていたファイルの格納フォルダ※2

Agt_Data_Path¥tmp¥infodir¥mail¥＊_＊¥

注

論理ホストの場合は，「Agt_Data_Path」を次に示すフォルダに置き換えてください。

共有フォルダ名¥jp1ajs2

注※1

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定しなかった場合に，このファイルが使用されます。

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定した場合は，指定したフォルダ下に「mail」フォルダが作成され，そのフォルダが使用されます。

イベント・ジョブ情報引き継ぎディレクトリに格納する受信したメールに添付されていたファイルの一覧の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.6.3 メール受信監視ジョブのリストファイル（Windows限定）」を参照してください。

注※2

このフォルダ下に，メールに添付されていたファイルが，添付時のファイル名で格納されます。

表A‒39　ユーザーが参照できるフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent・メール連携使用時）

内容

フォルダ名

デフォルトの引き継ぎ情報ファイルフォルダ※

Agt_Data_Path¥tmp¥infodir¥mail¥

注

論理ホストの場合は，「Agt_Data_Path」を次に示すフォルダに置き換えてください。

共有フォルダ名¥jp1ajs2

注※

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定しなかった場合に，このフォルダが使用されます。

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定した場合は，指定したフォルダ下に「mail」フォルダが作成され，そのフォルダが使用されます。

(d)　PCジョブ使用時のファイルおよびフォルダ

表A‒40　ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent・PCジョブ使用時）

内容

ファイル名

標準出力ファイル※1

ユーザー任意

標準エラー出力ファイル※2

ユーザー任意

注※1

［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスの［定義］タブにある［標準出力ファイル名］を指定した場合に，このファイルが使用されます。［標準出力ファイル名］の［追加書き］をチェックした場合，単調増加します。

注※2

［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスの［定義］タブにある［標準エラー出力ファイル名］を指定した場合に，このファイルが使用されます。［標準エラー出力ファイル名］の［追加書き］をチェックした場合，単調増加します。

(e)　HTTP接続ジョブ使用時のファイルおよびフォルダ

表A‒41　ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent・HTTP接続ジョブ使用時）

内容

ファイル名

標準出力ファイル※1

ユーザー任意

標準エラー出力ファイル※2

ユーザー任意

注※1

［詳細定義−［HTTP接続ジョブ］］ダイアログボックスの［定義］タブにある［標準出力ファイル名］を指定した場合に，このファイルが使用されます。

注※2

［詳細定義−［HTTP接続ジョブ］］ダイアログボックスの［定義］タブにある［標準エラー出力ファイル名］を指定した場合に，このファイルが使用されます。

(2)　UNIXの場合

UNIX版JP1/AJS3 - Agentのファイルとディレクトリを，使用目的ごとに表に示します。

補足事項

ログのファイルおよびディレクトリ一覧については，「1.2.5 ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

表の見方

「＊」は任意の文字を示します。

(a)　共通のファイルおよびディレクトリ

表A‒42　ユーザーが変更できるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent）

内容

ファイル名

JP1/AJS3用起動プロセス定義ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_spmd.conf

JP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_service_0700.conf

JP1/AJS3用システム管理イベント定義ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_param.conf

ジョブ実行環境設定ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/AJS3_Queue.conf

イベント・アクション実行環境設定ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/AJS3_EVAction.conf

ジョブ実行環境設定ファイル（JP1/AJS2 - Agent互換用）※

/etc/opt/jp1ajs2/conf/Queue.conf

イベント・アクション実行環境設定ファイル（JP1/AJS2 - Agent互換用）※

/etc/opt/jp1ajs2/conf/EVAction.conf

キューレスジョブ実行環境設定ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/Queueless.conf

注

論理ホストの場合は，「/etc/opt/jp1ajs2」を次に示すディレクトリに置き換えてください。

共有ディレクトリ名/jp1ajs2

注※

JP1/AJS3 - Agentの新規インストール環境では存在しません。JP1/AJS2 - Agent互換用の環境設定ファイルで，JP1/AJS2 - Agentからバージョンアップした場合にだけ使用できます。

表A‒43　ユーザーが参照できるファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent）

内容

ファイル名・ディレクトリ名

実行ファイル格納ディレクトリ

/opt/jp1ajs2/bin/

ライブラリーファイル格納ディレクトリ

/opt/jp1ajs2/lib/

メッセージカタログ

/opt/jp1ajs2/lib/nls/$LANG

環境設定ファイル格納ディレクトリ

/etc/opt/jp1ajs2/conf/※

注※

論理ホストの場合は，「/etc/opt/jp1ajs2」を次に示すディレクトリに置き換えてください。

共有ディレクトリ名/jp1ajs2

表A‒44　ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent）

内容

ファイル名・ディレクトリ名

JP1/AJS3用システムファイルディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/sys/

イベント・アクション制御エージェント用システムファイルディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/sys/infoagt

JP1/AJS3用作業ファイル格納ディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/tmp/

JP1/AJS3 Autonomous Agentサービス，JP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスの使用ファイル格納ディレクトリ

/opt/jp1ajs2/embsch/

/var/opt/jp1ajs2/embsch/

注

論理ホストの場合は，「/var/opt/jp1ajs2」を次に示すディレクトリに置き換えてください。

共有ディレクトリ名/jp1ajs2

(b)　HP NNM連携使用時のファイルおよびディレクトリ

表A‒45　ユーザーが変更できるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent・HP NNM連携使用時）

内容

ファイル名・ディレクトリ名

HP NNM連携用定義ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jpoov.conf（環境定義）

注

論理ホストの場合は，「/etc/opt/jp1ajs2」を次に示すディレクトリに置き換えてください。

共有ディレクトリ名/jp1ajs2

表A‒46　ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent・HP NNM連携使用時）

内容

ファイル名・ディレクトリ名

HP NNM連携用定義ディレクトリ

/etc/opt/jp1ajs2/OV/

HP NNM連携用定義ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/OV/jp1ajs2_f

（フィールド定義）

/etc/opt/jp1ajs2/OV/snmpd.extend

（MIBオブジェクト定義）

/etc/opt/jp1ajs2/OV/trustajs2

（トラステッドコマンド定義）

/etc/opt/jp1ajs2/OV/$LANG/jp1ajs2

（メニュー定義）

/etc/opt/jp1ajs2/OV/$LANG/trpcajs2

（イベント定義）

/etc/opt/jp1ajs2/OV/$LANG/jajsovm.cat

（メッセージカタログ）

(c)　メール連携使用時のファイルおよびディレクトリ

表A‒47　ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent・メール連携使用時）

内容

ファイル名

デフォルトの引き継ぎ情報ファイル※1

/var/opt/jp1ajs2/sys/infoagt/tmp/infodir/mail/MLDT＊

メール連携用障害用メールファイル※2

/var/opt/jp1ajs2/sys/infoagt/tmp/mail/errmail

メール連携用一時メールファイル※2

/var/opt/jp1ajs2/tmp/mailbox/監視ユーザー名

注

論理ホストの場合は，「/var/opt/jp1ajs2」を次に示すディレクトリに置き換えてください。

共有ディレクトリ名/jp1ajs2

注※1

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定しなかった場合に，このファイルが使用されます。

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定した場合は，指定したディレクトリ下に「mail」ディレクトリが作成され，そのディレクトリが使用されます。

注※2

メール連携使用時に，単調増加するファイルです。

表A‒48　ユーザーが参照できるディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent・メール連携使用時）

内容

ディレクトリ名

デフォルトの引き継ぎ情報ファイルディレクトリ※

/var/opt/jp1ajs2/sys/infoagt/tmp/infodir/mail/

メール連携用一時メールファイルディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/tmp/mailbox/

注

論理ホストの場合は，「/var/opt/jp1ajs2」を次に示すディレクトリに置き換えてください。

共有ディレクトリ名/jp1ajs2

注※

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定しなかった場合に，このディレクトリが使用されます。

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定した場合は，指定したディレクトリ下に「mail」ディレクトリが作成され，そのディレクトリが使用されます。

(d)　UNIXジョブ使用時のファイルおよびディレクトリ

表A‒49　ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent・UNIXジョブ使用時）

内容

ファイル名

標準出力ファイル※1

ユーザー任意

標準エラー出力ファイル※2

ユーザー任意

注※1

［詳細定義−［UNIX Job］］ダイアログボックスの［定義］タブにある［標準出力ファイル名］を指定した場合に，このファイルが使用されます。［標準出力ファイル名］の［追加書き］をチェックした場合，単調増加します。

注※2

［詳細定義−［UNIX Job］］ダイアログボックスの［定義］タブにある［標準エラー出力ファイル名］を指定した場合に，このファイルが使用されます。［標準エラー出力ファイル名］の［追加書き］をチェックした場合，単調増加します。

(e)　HTTP接続ジョブ使用時のファイルおよびディレクトリ

表A‒50　ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent・HTTP接続ジョブ使用時）

内容

ファイル名

標準出力ファイル※1

ユーザー任意

標準エラー出力ファイル※2

ユーザー任意

注※1

［詳細定義−［HTTP接続ジョブ］］ダイアログボックスの［定義］タブにある［標準出力ファイル名］を指定した場合に，このファイルが使用されます。

注※2

［詳細定義−［HTTP接続ジョブ］］ダイアログボックスの［定義］タブにある［標準エラー出力ファイル名］を指定した場合に，このファイルが使用されます。

付録A.3　JP1/AJS3 - Viewのファイルおよびディレクトリ一覧

JP1/AJS3 - Viewのファイルとフォルダを，使用目的ごとに表に示します。

なお，これらのファイルとフォルダのアクセス権を変更しないでください。これらのファイルとフォルダに対して権限がない場合，次のような現象が発生します。

JP1/AJS3 - Viewが起動できなくなる。

JP1/AJS3 - Viewの操作中に入出力エラーが発生する。

設定ファイルが存在しないものとして扱われ，JP1/AJS3 - Viewがデフォルトの設定を仮定して続行する。

表の見方

ファイルおよびディレクトリ一覧の各表では，次の略称を使用しています。

・View_Path：JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダは，デフォルトでは「システムドライブ¥Program Files (x86)※¥HITACHI¥JP1AJS2V」です。

「nnnn」は，0001〜9999の任意の値を示します。

注※

32ビット版のWindowsの場合は，「Program Files (x86)」を「Program Files」と読み替えてください。

表A‒51　ユーザーが作成・変更できるファイル一覧（JP1/AJS3 - View）

内容

ファイル名

ユーザー指定オプションファイル

%ALLUSERSPROFILE%※¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥JP1ユーザー名¥ajs2view_opt.conf

システム共通設定ファイル

%ALLUSERSPROFILE%※¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥ajs2view_common.conf

カスタムジョブ拡張設定ファイル

%ALLUSERSPROFILE%※¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥custom.dir¥カスタムジョブ名.cjx

非暗号化通信ホスト設定ファイル

View_Path¥conf¥ssl¥nosslhost.conf

注※

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

表A‒52　ユーザーが参照できるファイルおよびフォルダ一覧（JP1/AJS3 - View）

内容

ファイル名・フォルダ名

環境設定ファイル格納フォルダ

View_Path¥conf¥

%ALLUSERSPROFILE%※¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf

ユーザー指定オプションファイルモデルファイル

View_Path¥conf¥ajs2view_opt.conf.model

バージョン10-50以前のユーザー指定オプションファイルモデルファイル

View_Path¥conf¥ssl¥ajs2view_opt.conf.V10.model

システム共通設定ファイルモデルファイル

View_Path¥conf¥ajs2view_common.conf.model

JP1/AJS3コマンド情報設定ファイル

%ALLUSERSPROFILE%※¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥JP1ユーザー名¥ajs2view_command.conf

壁紙の設定ファイル

%ALLUSERSPROFILE%※¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥JP1ユーザー名¥MapBackGround¥wallpaper.conf

%ALLUSERSPROFILE%※¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥JP1ユーザー名¥MapBackGround¥wallpaper#nnnn.conf

デフォルト値の設定ファイル

%ALLUSERSPROFILE%※¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥JP1ユーザー名¥ajs2view_def.conf

カスタムジョブ登録情報フォルダ

%ALLUSERSPROFILE%※¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥custom.dir¥

カスタムジョブ拡張設定ファイルモデルファイル

%ALLUSERSPROFILE%※¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥custom.dir¥CJNAME.cjx.model

ログファイル格納フォルダ

%ALLUSERSPROFILE%※¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥log

Readmeファイル

View_Path¥Readme_ja.txt

View_Path¥Readme_en.txt

バージョン情報ファイル

View_Path¥Version.txt

ヘルプファイル格納フォルダ

View_Path¥doc¥

ヘルプ目次ファイル

View_Path¥doc¥ja¥ajsmn.htm

ツールファイル格納フォルダ

View_Path¥tools¥

非暗号化通信ホスト設定ファイルモデルファイル

View_Path¥conf¥ssl¥nosslhost.conf.model

Viewカスタマイズ設定ファイルのモデルファイル

View_Path¥conf¥jajsCustomizeView.model

注※

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

表A‒53　ユーザーが参照，または変更する必要のないフォルダ一覧（JP1/AJS3 - View）

内容

フォルダ名

実行ファイル格納フォルダ

View_Path¥bin¥

Javaクラスファイル格納フォルダ

View_Path¥classes¥

ライブラリーファイル格納フォルダ

View_Path¥lib¥

イメージファイル格納フォルダ

View_Path¥image¥

アドイン情報フォルダ

View_Path¥addin.dir¥

リソースファイル格納フォルダ

View_Path¥resource¥

View_Path¥sys¥

カスタムジョブ定義時の作業フォルダ

システムドライブ¥Temp

製品情報ファイル格納フォルダ

システムドライブ¥Program Files¥HITACHI¥jp1common¥JP1AJS2

（32ビット版のWindowsの場合）

システムドライブ¥Program Files (x86)¥HITACHI¥jp1common¥JP1AJS2

（64ビット版のWindowsの場合）

JavaGUIプロセス情報格納フォルダ

%TEMP%※¥hsperfdata_OSユーザー名

注※

「%TEMP%」は，デフォルトでは次のフォルダです。

システムドライブ¥Users¥OSユーザー名¥AppData¥Local¥Temp

表A‒54　ログファイル一覧（JP1/AJS3 - View）

内容

ファイル名

JP1/AJS3 - Viewログ

%ALLUSERSPROFILE%※1¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥log¥ajs.log

JP1/AJS3 - View情報ログ

%ALLUSERSPROFILE%※1¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥log¥ajs2view[#nnnn_]※2{1|2}※3.log

注※1

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

注※2

JP1/AJS3 - Viewを単数で起動した場合は，「#nnnn_」が省略されます。複数同時に起動した場合は，「#nnnn」に0001〜9999の任意の値が割り当てられます。

JP1/AJS3 - Viewを複数同時に起動した場合，次のようにログファイルが出力されます。

ajs2view1.log

ajs2view#0001_1.log

ajs2view#0002_1.log

注※3

「{1|2}」の部分はログファイルの面数を示します。面数は「2」で固定です。

面数「1」のファイルの容量が上限に達すると，面数「2」のファイルに続けて出力されます。面数「2」のファイルの容量も上限に達すると，面数「1」のファイルに続けて出力されます。このとき，すでに書き込まれている情報を消去したあと，出力されます。

(1)　HP NNM連携使用時のファイル

表A‒55　ユーザーが変更できるファイル一覧（JP1/AJS3 - View・HP NNM連携使用時）

内容

ファイル名

HP NNM連携用定義ファイル

View_Path¥conf¥jpoov.conf

（環境定義）

表A‒56　ユーザーが参照，または変更する必要のないファイル一覧（JP1/AJS3 - View・HP NNM連携使用時）

内容

ファイル名

HP NNM連携用定義ファイル

View_Path¥bin¥jp1ajs2_f

（フィールド定義）

View_Path¥bin¥snmpd.extend

（MIBオブジェクト定義）

View_Path¥bin¥jp1ajs2_j

（日本語用メニュー定義）

View_Path¥bin¥jp1ajs2_e

（英語用メニュー定義）

View_Path¥bin¥trpcajs2j

（日本語用イベント定義）

View_Path¥bin¥trpcajs2e

（英語用イベント定義）

View_Path¥bin¥trustajs2

（トラステッドコマンド定義）

HP NNM連携ログ

View_Path¥log¥jpoovlink{1|2}.conf

補足事項

クラスタ運用時でも，ログはデフォルトのフォルダに出力されます。

(2)　JP1/AJS3 Console View使用時のファイルおよびフォルダ

表A‒57　JP1/AJS3 Console Viewのフォルダ一覧（JP1/AJS3 - View・JP1/AJS3 Console View使用時）

内容

ファイル名・フォルダ名※

JP1/AJS3 Console View用のJavaクラスファイルを格納

View_Path¥classes

JP1/AJS3 Console View用のイメージを格納

View_Path¥image¥console

JP1/AJS3 Console View用の背景イメージを格納

View_Path¥image¥console¥background

JP1/AJS3 Console View用のアイコンイメージを格納

View_Path¥image¥console¥icon

注※

フォルダのモードは，EVERYONEフルコントロールモードで作成されます。

表A‒58　JP1/AJS3 Console Viewのファイル一覧（JP1/AJS3 - View・JP1/AJS3 Console View使用時）

内容

ファイル名・フォルダ名※1

JP1/AJS3 Console View起動用実行ファイル

View_Path¥bin¥ajscon.exe

JP1/AJS3 Console Viewセットアップ用実行ファイル

View_Path¥bin¥ajscvsetup.exe

JP1/AJS3 Console Viewの共通設定ファイル

View_Path¥conf¥ajscon.conf

JP1/AJS3 Console Viewの共通設定モデルファイル

View_Path¥conf¥ajscon.conf.model

JP1/AJS3 Console Viewのユーザー設定モデルファイル

View_Path¥conf¥ajs2coview_opt.conf.model

システム共通設定ファイル

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥ajs2coview_common.conf

システム共通設定ファイルモデルファイル

View_Path¥conf¥ajs2coview_common.conf.model

JP1/AJS3 Console Viewのログファイル

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥log¥ajscon.log

JP1/AJS3 Console Viewの実行ログファイル

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥log¥ajs2coview[#nnnn_]※3{1|2}※4.log

注※1

ファイルのモードは，EVERYONEフルコントロールモードで作成されます。

注※2

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

注※3

JP1/AJS3 Console Viewを単数で起動した場合は，「#nnnn_」が省略されます。複数同時に起動した場合は，「#nnnn」に1〜9,999の任意の値が割り当てられます。

JP1/AJS3 Console Viewを複数同時に起動した場合，次のようにログファイルが出力されます。

ajs2coview1.log

ajs2coview#0001_1.log

ajs2coview#0002_1.log

注※4

「{1|2}」の部分はログファイルの面数を示します。面数は「2」で固定です。

面数「1」のファイルの容量が上限に達すると，面数「2」のファイルに続けて出力されます。面数「2」のファイルの容量も上限に達すると，面数「1」のファイルに続けて出力されます。このとき，すでに書き込まれている情報は消去されます。

付録A.4　JP1/AJS3 - Web Consoleのファイルおよびディレクトリ一覧

JP1/AJS3 - Web Consoleのファイルとディレクトリを，OSごとに示します。

(1)　Windowsの場合

Windows版JP1/AJS3 - Web Consoleのファイルとフォルダを，使用目的ごとに表に示します。

補足事項

ログのファイルおよびディレクトリ一覧については，「1.2.5 ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

表の見方

ファイルおよびディレクトリ一覧の各表では，次の略称を使用しています。

・Web_Path：JP1/AJS3 - Web Consoleのインストール先フォルダ

・Web_Data_Path：インストール先フォルダによって異なります。

インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

　%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥jp1ajs3web

　「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

　　・「システムドライブ¥Windows」配下

　　・「システムドライブ¥Program Files」配下

インストール先フォルダが上記以外の場合

　JP1/AJS3 - Web Consoleのインストール先フォルダ

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

JP1/AJS3 - Web Consoleのインストール先フォルダは，デフォルトでは「システムドライブ¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS3WEB」です。

「＊」は任意の文字を示します。

表A‒59　ユーザーが変更できるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Web Console）

内容

ファイル名

環境設定ファイル

Web_Path¥conf¥ajs3web.conf

通信設定ファイル

Web_Data_Path¥conf¥ajscd_ajs3web.properties

非暗号化通信ホスト設定ファイル※

Web_Data_Path¥conf¥nosslhost.conf

Webサーバ定義ファイル

Web_Path¥uCPSB¥httpsd¥conf¥httpsd.conf

J2EEサーバ用ユーザープロパティファイル

Web_Path¥uCPSB¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥ajs3web¥usrconf.properties

表示色設定ファイル

Web_Path¥conf¥ajs3web_color.conf

J2EEサーバ用オプション定義ファイル

Web_Path¥uCPSB¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥ajs3web¥usrconf.cfg

注※

通信暗号化機能を利用する場合に，ユーザーが作成するファイルです。このファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　21.4.6 非暗号化通信ホスト設定ファイル（nosslhost.conf）の設定項目の詳細」を参照してください。

表A‒60　ユーザーが参照できるファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Web Console）

内容

ファイル名・フォルダ名

実行ファイル格納フォルダ

Web_Path¥bin¥

ライブラリーファイル格納フォルダ

Web_Path¥lib¥

環境設定ファイル格納フォルダ

Web_Path¥conf¥

Web_Data_Path¥conf¥

Readmeファイル

Web_Path¥Readme_ja.txt

Web_Path¥Readme_en.txt

バージョン情報ファイル

Web_Path¥Version.txt

HTTPサーバおよび

アプリケーションサーバ格納フォルダ

Web_Path¥uCPSB¥

ツールファイル格納フォルダ

Web_Path¥tools¥

表A‒61　ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Web Console）

内容

ファイル名・フォルダ名

Web Consoleサーバ用システムファイルフォルダ

Web_Path¥sys¥

アプリケーションフォルダ

Web_Path¥webapps¥

Web Consoleサーバ用作業ファイル格納フォルダ

Web_Data_Path¥tmp¥

(2)　Linuxの場合

Linux版JP1/AJS3 - Web Consoleのファイルとディレクトリを，使用目的ごとに表に示します。

補足事項

ログのファイルおよびディレクトリ一覧については，「1.2.5 ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

表の見方

「＊」は任意の文字を示します。

表A‒62　ユーザーが変更できるファイル一覧（Linux版JP1/AJS3 - Web Console）

内容

ファイル名

環境設定ファイル

/etc/opt/jp1ajs3web/conf/ajs3web.conf

通信設定ファイル

/etc/opt/jp1ajs3web/conf/ajscd_ajs3web.properties

非暗号化通信ホスト設定ファイル※

/etc/opt/jp1ajs3web/conf/nosslhost.conf

Webサーバ定義ファイル

/opt/jp1ajs3web/uCPSB/httpsd/conf/httpsd.conf

J2EEサーバ用ユーザープロパティファイル

/opt/jp1ajs3web/uCPSB/CC/server/usrconf/ejb/ajs3web/usrconf.properties

表示色設定ファイル

/etc/opt/jp1ajs3web/conf/ajs3web_color.conf

J2EEサーバ用オプション定義ファイル

/opt/jp1ajs3web/uCPSB/CC/server/usrconf/ejb/ajs3web/usrconf.cfg

注※

通信暗号化機能を利用する場合に，ユーザーが作成するファイルです。このファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　21.4.6 非暗号化通信ホスト設定ファイル（nosslhost.conf）の設定項目の詳細」を参照してください。

表A‒63　ユーザーが参照できるファイルおよびディレクトリ一覧（Linux版JP1/AJS3 - Web Console）

内容

ファイル名・ディレクトリ名

実行ファイル格納ディレクトリ

/opt/jp1ajs3web/bin/

ライブラリーファイル格納ディレクトリ

/opt/jp1ajs3web/lib/

メッセージカタログ

/opt/jp1ajs3web/lib/nls/$LANG/

環境設定ファイル格納ディレクトリ

/etc/opt/jp1ajs3web/conf/

HTTPサーバおよび

アプリケーションサーバ格納ディレクトリ

/opt/jp1ajs3web/uCPSB/

ツールファイル格納ディレクトリ

/opt/jp1ajs3web/tools/

表A‒64　ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびディレクトリ一覧（Linux版JP1/AJS3 - Web Console）

内容

ファイル名・ディレクトリ名

Web Consoleサーバ用システムファイルディレクトリ

/var/opt/jp1ajs3web/sys/

アプリケーションディレクトリ

/opt/jp1ajs3web/webapps/

インストール処理結果格納ディレクトリ

/opt/jp1ajs3web/sys

Web Consoleサーバ用作業ファイル格納ディレクトリ

/var/opt/jp1ajs3web/tmp/

環境設定ファイル格納ディレクトリ

/var/opt/jp1ajs3web/conf

付録B　プロセス一覧

この節では，JP1/AJS3によって生成されるプロセスについて記載します。

付録B.1　プロセス構成図

JP1/AJS3によって生成されるプロセスの構成（UNIX）を次の図に示します。JP1/AJS3全体のプロセスの親子関係がわかるので，プロセスを監視する場合に役立ちます。

(1)　JP1/AJS3のプロセス構成図（UNIX）

図B‒1　JP1/AJS3のプロセス構成（UNIX）（親プロセスおよび子プロセス）

図B‒2　JP1/AJS3のプロセス構成（子プロセスおよび詳細プロセス）（1/3）

図B‒3　JP1/AJS3のプロセス構成（子プロセスおよび詳細プロセス）（2/3）

図B‒4　JP1/AJS3のプロセス構成（子プロセスおよび詳細プロセス）（3/3）

付録B.2　プロセス一覧（Windowsの場合）

Windows版のJP1/AJS3のプログラムおよびコンポーネントのプロセス一覧を記載します。

(1)　Windows版JP1/AJS3 - Managerのプロセス一覧

Windows版JP1/AJS3 - Managerは，次に示す3種類のプロセスで構成されます。

親プロセス

親プロセスは，幾つかの子プロセスで構成されます。

子プロセス

子プロセスは，幾つかの詳細プロセスで構成されます。

詳細プロセス

jajs_spmdの子プロセスの状態は，jajs_spmd_statusコマンドで確認できます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　jajs_spmd_status」の説明を参照してください。

親プロセス，子プロセス，および詳細プロセスの状態は，［タスクマネージャー］ウィンドウの［プロセス］タブで確認できます。

親プロセスおよび子プロセスの一覧を表B-1に，子プロセスおよび詳細プロセスの一覧を表B-2に示します。

なお，表中の親プロセス名および子プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表B‒1　Windows版JP1/AJS3 - Managerの親プロセスおよび子プロセス一覧

親プロセス名

（プロセス数）

機能

子プロセス名

（プロセス数）

機能

jajs_spmd.exe(1)※1

JP1/AJS3サービス

jajs_dbmd.exe(組み込みDB数)

DB管理

組み込みDBを管理する。

jajs_hstd.exe(1)

ホストサービス管理

jajs_schd.exe(スケジューラーサービス数)

スケジューラーサービス管理

jajs_agtd.exe(1)

エージェントサービス管理

ajsqlagtd.exe(1)※2

JP1/AJS3 Queueless Agentサービス（キューレスエージェントプロセス）

JP1/AJS3 - Manager（スケジューラーサービス）からのキューレスジョブの実行要求を受け付ける。

ローカルホスト（自ホスト）でキューレスジョブを実行する場合に必要となる。

− (実行するジョブ数)※3

キューレスジョブ管理スレッド。

キューレスジョブを実行する。実行するジョブごとに生成される。

キューレスジョブの実行が終了すると消滅する。

ajsqlftpd.exe(1)※4

JP1/AJS3 Queueless File Transferサービス（キューレスファイル転送プロセス）

キューレスジョブ管理プロセスからのファイル転送要求を受け付ける。

− (ファイル転送要求数)※3

キューレスファイル転送スレッド。

転送ファイル，標準出力ファイル，および標準エラー出力ファイルのデータ転送を行う。ファイル転送要求ごとに生成される。

ファイル転送が終了すると消滅する。

jpomlsrv.exe

JP1/AJS3 Mailサービス

メールシステム連携機能をサービス上で使用する場合のメール監視プロセス

jpomlapisend.exe

メールシステム連携 メール送信プロセス

Outlookの送信トレイに新規メールを投入するプロセス。

メール送信ジョブの実行ごとに起動される。

jpomlapirec.exe

メールシステム連携 メール受信監視プロセス

受信メールが，メール受信監視ジョブに定義した条件に合致するかどうかを，Outlookの受信トレイを参照して判定するプロセス。

メール受信監視ジョブを実行すると，指定した監視間隔ごとに起動される。

jpomldsk.exe

JP1/AJS3メール監視プロセス

メールシステム連携機能をデスクトップ上で使用する場合のメール監視プロセス

jpomlapisend2.exe

メールシステム連携 メール送信プロセス

Outlookの送信トレイに新規メールを投入するプロセス。

メール送信ジョブの実行ごとに起動される。

jpomlapirec2.exe

メールシステム連携 メール受信監視プロセス

受信メールが，メール受信監視ジョブに定義した条件に合致するかどうかを，Outlookの受信トレイを参照して判定するプロセス。

メール受信監視ジョブを実行すると，指定した監視間隔ごとに起動される。

ajschkmansvc.exe(1)

JP1/AJS3 Check Managerサービス

ajschkmand.exe(1)

定義内容の事前チェックの制御（マネージャープロセス）

ajschkagtsvc.exe(1)

JP1/AJS3 Check Agentサービス

ajschkagtd.exe(1)

定義内容の事前チェックの制御（エージェントプロセス）

as_service.exe(1)

フレキシブルジョブ実行用プロセス

as_manager.exe(1)

JP1/AJS3 Autonomous Agentサービス用プロセス

as_iescscm.exe(1)

フレキシブルジョブ実行用プロセス

as_iescsvr.exe(1)

JP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービス用プロセス

ajssysctlmd.exe(1)※5

マネジメントポータル実行環境（マネージャープロセス）

ajssysctlmrc.exe

JP1/AJS3 - Web Consoleからのマネジメントポータル操作時に起動するプロセス

ajssysctlad.exe(1)※6

マネジメントポータル実行環境（エージェントプロセス）

ajssysctlarc.exe

JP1/AJS3 - Web Consoleからのマネジメントポータル操作時に起動するプロセス

注※1

管理用プロセスとしてjajs_service.exeが存在します。

注※2

管理用プロセスとしてajsqlasvc.exeが存在します。

注※3

子プロセスを生成する代わりに，スレッドを生成します。括弧内の数値はスレッド数です。

注※4

管理用プロセスとしてajsqlfsvc.exeが存在します。

注※5

管理用プロセスとしてajssysctlmsvc.exeが存在します。

注※6

管理用プロセスとしてajssysctlasvc.exeが存在します。

表B‒2　Windows版JP1/AJS3 - Managerの子プロセスおよび詳細プロセス一覧

子プロセス名

詳細プロセス名

（プロセス数）

機能

jajs_dbmd.exe

ajsdbmgrd.exe

DB稼働制御

組み込みDBを起動，停止，および監視する。

jajs_hstd.exe

ajshlogd.exe

ホストサービス専用ログ管理

ajsinetd.exe

JP1/AJS3 - Viewなど，ほかのサーバからのアクセスを制御する，ネットワーク制御プロセス

ajscdinetd.exe※1

JP1/AJS3 - Web Consoleからのアクセスを制御する，ネットワーク制御プロセス

ajsnetwd.exe

通信制御管理

ajsagtmd.exe

エージェント管理

ajsovstatd.exe

HP NNMと連携している場合に，HP NNMからJP1/AJS3を監視する。

このプロセスは，詳細プロセスを持たない。

ajsgwmasterd.exe

ジョブネットコネクタで異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御する場合に，ジョブネットコネクタと接続先のジョブネット間の通信を行うスケジューラーサービス間通信制御プロセスを管理する。

ajsagtmond.exe

エージェント監視プロセス

実行エージェントの通信状態確認および通信状態回復確認を実施する。

このプロセスは，ジョブ配信遅延の軽減機能を使用する場合だけ生成される。

jpqman.exe

ジョブ実行制御 マネージャープロセス

サブミットの受け付けなど，ジョブ実行制御独自の処理のメインプロセス。

jpomanager.exe

イベント・アクション制御マネージャープロセス

イベントジョブを管理する。

ajsqlcltd.exe(1)※2

系切り替え時に，キューレスクラスタプロセスから自動で論理ホストをアタッチ・デタッチする。

このプロセスは，詳細プロセスを持たない。

jajs_schd.exe

ajslogd.exe

スケジューラーログ出力プロセス

jpqman.exe

ジョブ実行制御 マネージャープロセス

サブミットの受け付けなど，ジョブ実行制御独自の処理のメインプロセス

jpomanager.exe

イベント・アクション制御マネージャープロセス

イベントジョブを管理する。

ajsmasterd.exe

スケジューラー

スケジューラーサービスのプロセス全体を監視する。

jajs_agtd.exe

jpqmon.exe(1)

ジョブ実行制御

ジョブ実行制御のプロセス全体を監視する。

jpoagent.exe(1)

イベント・アクション制御エージェントプロセス

このプロセスでjpomanager.exe以外の各監視用のプロセスを監視・制御する。JP1/AJS3 - Managerでも，jpoagent.exeが制御する。

ajsinetd.exe

ajsmonsvr.exe※3

JP1/AJS3 - Viewに接続されたときに起動するプロセス

ajsrcmdsvr.exe

リモートジョブネット実行時，コマンドのリモート実行時，およびJP1/AJS3 - ViewからのJP1/AJS3コマンド実行時に起動するプロセス

ajscdinetd.exe※1

ajsmonsvr.exe※1，※4

JP1/AJS3 - Web Consoleからの要求を処理するプロセス

ajsrcmdsvr.exe

JP1/AJS3 - Web Consoleからの実行エージェント操作時に起動するプロセス

ajsgwmasterd.exe

ajsgwd.exe

ジョブネットコネクタで異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御する場合に，ジョブネットコネクタと接続先のジョブネット間の通信を行うプロセス

jpomanager.exe

jpomgrsub.exe

イベント・アクション制御サブマネージャープロセス

ajsmasterd.exe

ajsschd.exe

スケジュール制御プロセス

ajsschbd.exe※5

世代管理サブプロセス

ajsflowd.exe

フロー制御プロセス

ajssubd.exe

ジョブサブミットプロセス

ajssubwd.exe

ジョブ完了待ちプロセス

jpqnfyfd.exe

ジョブ実行制御 状態通知プロセス

ajsremnetcl.exe

リモートジョブネット登録・登録解除要求プロセス

ajsreqd.exe

キューレスジョブリクエストプロセス

このプロセスは，ajsflowd.exeから最大8個起動される。

ajsflbd.exe※6

フロー制御サブプロセス

jpqmon.exe

jpqagt.exe

ジョブ実行制御 エージェントプロセス

このプロセスによってジョブが起動される。

jpoagent.exe

jpoagtsub.exe

イベント・アクション制御サブエージェントプロセス

主に各監視用プロセスからの情報をマネージャーに通知する役割を持つ。

jpocwtflMain.exe

ファイル監視用プロセス

jpocwtflSub.exe

ファイル監視用サブプロセス

環境設定パラメーターNetworkFilewatchに「Y」が指定されているときだけ起動する。

jpocwttmMain.exe

実行間隔制御用プロセス

jpoeventwatch.exe

イベント（JP1イベントやログトラップなど）の監視用プロセス

jpoevsearch.exe

イベント検索プロセス

実行前のイベント検索が指定されているイベント受信監視ジョブの実行時に起動し，イベントの検索を実行するプロセス。

jpocwtmlmain.exe※7

メールシステム連携 メール監視用通信プロセス

jpomlapisend.exe※8

メールシステム連携 メール送信プロセス

（メールシステム連携機能をサービス上で使用する場合）

jpomlapisend2.exe※8

メールシステム連携 メール送信プロセス

（メールシステム連携機能をデスクトップ上で使用する場合）

jpomlapirec.exe※9

メールシステム連携 メール受信監視プロセス

（メールシステム連携機能をサービス上で使用する場合）

jpomlapirec2.exe※9

メールシステム連携 メール受信監視プロセス

（メールシステム連携機能をデスクトップ上で使用する場合）

as_manager.exe(1)

as_player.exe(実行するジョブ数+2)

フレキシブルジョブ実行用プロセス

as_player.exe

ajsfxexec.exe

フレキシブルジョブ実行用プロセス

ajsfxdstr.exe

フレキシブルジョブ一斉配信用プロセス

ajsfxbcctl.exe

フレキシブルジョブ一斉配信の宛先エージェント管理用プロセス

注

コマンド実行時は，コマンド名と同じ名称のプロセスが起動します。

注※1

JP1/AJS3 - Managerをバージョン10以前のバージョンからバージョンアップインストールした場合，このプロセスはデフォルトでは起動されません。自動で起動する場合は，JP1/AJS3用起動プロセス定義ファイル（jp1ajs_hstd.conf）を変更する必要があります。

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3.4.1 JP1/AJS3 - Managerのセットアップ」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.3.1 JP1/AJS3 - Managerのセットアップ」（UNIXの場合）を参照してください。

注※2

jajs_spmd_statusコマンドでは，qlcltdと表示されます。

キューレスジョブ使用時に，論理ホストを自動でアタッチ・デタッチするように，jp1ajs_hstd.confファイルを編集した場合だけ生成されます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　8.2.7 キューレスジョブ実行環境の設定」を参照してください。

注※3

このプロセスは，JP1/AJS3 - Viewウィンドウのツリーエリアで，スケジューラーサービスを選択した際に，選択したスケジューラーサービスに対して一つ起動されます。

最大プロセス起動数は，「スケジューラーサービス数＊JP1/AJS3 - Viewの接続数」です。

注※4

このプロセスは，JP1/AJS3 - Web Consoleで参照するスケジューラーサービスに対して一つ起動されます。

最大プロセス起動数は，「スケジューラーサービス数＊JP1/AJS3 - Web Consoleの接続数」です。

注※5

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.1.7 登録解除や保存世代数管理による世代削除処理方式の変更」の環境設定をした場合だけ，起動されます。

注※6

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.1.8 待ち合わせ条件を使用するための設定」の環境設定をした場合だけ，起動されます。

注※7

メールシステム連携機能を使用するように設定していない場合は，起動されません。メールシステム連携機能の設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.3.4 メールシステム連携のための環境設定をする」を参照してください。

また，1台のマシンで複数起動できません。

注※8

Outlookの送信トレイに新規メールを投入するプロセスです。メール送信ジョブの実行ごとに起動されます。

注※9

受信メールが，メール受信監視ジョブに定義した条件に合致するかどうかを，Outlookの受信トレイを参照して判定するプロセスです。メール受信監視ジョブを実行すると，指定した監視間隔ごとに起動されます。

(2)　Windows版JP1/AJS3 - Agentのプロセス一覧

Windows版JP1/AJS3 - Agentは，次に示す3種類のプロセスで構成されます。

親プロセス

親プロセスは，幾つかの子プロセスで構成されます。

子プロセス

子プロセスは，幾つかの詳細プロセスで構成されます。

詳細プロセス

jajs_spmdの子プロセスの状態は，jajs_spmd_statusコマンドで確認できます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　jajs_spmd_status」の説明を参照してください。

親プロセス，子プロセス，および詳細プロセスの状態は，［タスクマネージャー］ウィンドウの［プロセス］タブで確認できます。

親プロセスおよび子プロセスの一覧を表B-3に，子プロセスおよび詳細プロセスの一覧を表B-4に示します。

なお，表中の親プロセス名および子プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表B‒3　Windows版JP1/AJS3 - Agentの親プロセスおよび子プロセス一覧

親プロセス名

（プロセス数）

機能

子プロセス名

（プロセス数）

機能

jajs_spmd.exe

(1)※1

JP1/AJS3サービス

jpoagent.exe

(1)※2

イベント・アクション制御エージェントプロセス

jpqmon.exe

(1)※3

ジョブ実行制御

ジョブ実行制御のプロセス全体を監視する。

ajsqlcltd.exe

(1)※4

系切り替え時に，キューレスクラスタプロセスから自動で論理ホストをアタッチ・デタッチする。

このプロセスは，詳細プロセスを持たない。

ajsqlagtd.exe(1)※5

JP1/AJS3 Queueless Agentサービス（キューレスエージェントプロセス）

JP1/AJS3 - Manager（スケジューラーサービス）からのキューレスジョブの実行要求を受け付ける。

− (実行するジョブ数)※6

キューレスジョブ管理スレッド。

キューレスジョブを実行する。実行するジョブごとに生成される。

キューレスジョブの実行が終了すると消滅する。

jpomlsrv.exe

JP1/AJS3 Mailサービス

メールシステム連携機能をサービス上で使用する場合のメール監視プロセス

jpomlapisend.exe

メールシステム連携 メール送信プロセス

Outlookの送信トレイに新規メールを投入するプロセス。

メール送信ジョブの実行ごとに起動される。

jpomlapirec.exe

メールシステム連携 メール受信監視プロセス

受信メールが，メール受信監視ジョブに定義した条件に合致するかどうかを，Outlookの受信トレイを参照して判定するプロセス。

メール受信監視ジョブを実行すると，指定した監視間隔ごとに起動される。

jpomldsk.exe

JP1/AJS3メール監視プロセス

メールシステム連携機能をデスクトップ上で使用する場合のメール監視プロセス

jpomlapisend2.exe

メールシステム連携 メール送信プロセス

Outlookの送信トレイに新規メールを投入するプロセス。

メール送信ジョブの実行ごとに起動される。

jpomlapirec2.exe

メールシステム連携 メール受信監視プロセス

受信メールが，メール受信監視ジョブに定義した条件に合致するかどうかを，Outlookの受信トレイを参照して判定するプロセス。

メール受信監視ジョブを実行すると，指定した監視間隔ごとに起動される。

ajschkagtsvc.exe(1)

JP1/AJS3 Check Agentサービス

ajschkagtd.exe(1)

定義内容の事前チェックの制御（エージェントプロセス）

as_service.exe(1)

フレキシブルジョブ実行用プロセス

as_manager.exe(1)

JP1/AJS3 Autonomous Agentサービス用プロセス

as_iescscm.exe(1)

フレキシブルジョブ実行用プロセス

as_iescsvr.exe(1)

JP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービス用プロセス

ajssysctlad.exe(1)※7

マネジメントポータル実行環境（エージェントプロセス）

ajssysctlarc.exe

JP1/AJS3 - Web Consoleからのマネジメントポータル操作時に起動するプロセス

注※1

管理用プロセスとしてjajs_service.exeが存在します。

注※2

jajs_spmd_statusコマンドでは，evactionaと表示されます。

注※3

jajs_spmd_statusコマンドでは，queueと表示されます。

注※4

jajs_spmd_statusコマンドでは，qlcltdと表示されます。

キューレスジョブ使用時に，論理ホストを自動でアタッチ・デタッチするように，jp1ajs_spmd.confファイルを編集した場合だけ生成されます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　8.2.7 キューレスジョブ実行環境の設定」を参照してください。

注※5

管理用プロセスとしてajsqlasvc.exeが存在します。

注※6

子プロセスを生成する代わりに，スレッドを生成します。括弧内の数値はスレッド数です。

注※7

管理用プロセスとしてajssysctlasvc.exeが存在します。

表B‒4　Windows版JP1/AJS3 - Agentの子プロセスおよび詳細プロセス一覧

子プロセス名

詳細プロセス名

機能

jpoagent.exe

jpoagtsub.exe

イベント・アクション制御サブエージェントプロセス

主に各監視用プロセスからの情報をマネージャーに通知する役割を持つ。

jpocwtflMain.exe

ファイル監視用プロセス

jpocwtflSub.exe

ファイル監視用サブプロセス

環境設定パラメーターNetworkFilewatchに「Y」が指定されているときだけ起動する。

jpocwttmMain.exe

実行間隔制御用プロセス

jpocwtmlmain.exe※1

メールシステム連携 メール監視用通信プロセス

jpoeventwatch.exe

イベント（JP1イベントやログトラップなど）の監視用プロセス

jpomlapisend.exe※2

メールシステム連携 メール送信プロセス

（メールシステム連携機能をサービス上で使用する場合）

jpomlapisend2.exe※2

メールシステム連携 メール送信プロセス

（メールシステム連携機能をデスクトップ上で使用する場合）

jpomlapirec.exe※3

メールシステム連携 メール受信監視プロセス

（メールシステム連携機能をサービス上で使用する場合）

jpomlapirec2.exe※3

メールシステム連携 メール受信監視プロセス

（メールシステム連携機能をデスクトップ上で使用する場合）

jpoevsearch.exe

イベント検索プロセス。

実行前のイベント検索が指定されているイベント受信監視ジョブの実行時に起動し，イベントの検索を実行するプロセス。

jpqmon.exe

jpqagt.exe

ジョブ実行制御 エージェントプロセス

このプロセスによってジョブが起動される。

as_manager.exe(1)

as_player.exe

フレキシブルジョブ実行用プロセス

as_player.exe

ajsfxexec.exe

フレキシブルジョブ実行用プロセス

ajsfxdstr.exe

フレキシブルジョブ一斉配信用プロセス

ajsfxbcctl.exe

フレキシブルジョブ一斉配信の宛先エージェント管理用プロセス

注

コマンド実行時は，コマンド名と同じ名称のプロセスが起動します。

注※1

メールシステム連携機能を使用するように設定していない場合は，起動されません。メールシステム連携機能の設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.3.4 メールシステム連携のための環境設定をする」を参照してください。

また，1台のマシン上で複数起動できません。

注※2

Outlookの送信トレイに新規メールを投入するプロセスです。メール送信ジョブの実行ごとに起動されます。

注※3

受信メールが，メール受信監視ジョブに定義した条件に合致するかどうかを，Outlookの受信トレイを参照して判定するプロセスです。メール受信監視ジョブを実行すると，指定した監視間隔ごとに起動されます。

(3)　Windows版JP1/AJS3 - Viewのプロセス一覧

Windows版JP1/AJS3 - Viewのプロセスは，［タスクマネージャー］ウィンドウの［プロセス］タブで確認できます。

Windows版JP1/AJS3 - Viewのプロセスの一覧を次の表に示します。

表B‒5　Windows版JP1/AJS3 - Viewのプロセス一覧

プロセス名

機能

ajs.exe

JP1/AJS3 - Viewのメインプロセス

java.exe

JP1/AJS3 - ViewのJavaGUIプロセス

ajs2java.exe

java.exe監視プロセス

(4)　Windows版JP1/AJS3 - Web Consoleのプロセス一覧

Windows版JP1/AJS3 - Web Consoleは，次に示す3種類のプロセスで構成されます。

親プロセス

親プロセスは，幾つかの子プロセスで構成されます。

子プロセス

子プロセスは，幾つかの詳細プロセスで構成されます。

詳細プロセス

親プロセス，および子プロセスの状態は，［タスクマネージャー］ウィンドウの［プロセス］タブで確認できます。

親プロセスおよび子プロセスの一覧を表B-6に，子プロセスおよび詳細プロセスの一覧を表B-7に示します。なお，表中の親プロセス名および子プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表B‒6　Windows版JP1/AJS3 - Web Consoleの親プロセスおよび子プロセス一覧

親プロセス名

（プロセス数）

機能

子プロセス名

（プロセス数）

機能

httpsd.exe(1)

JP1/AJS3 HTTP Serverサービス

httpsd.exe(1)

Webサービスプロセス

rotatelogs2.exe(3)※

Webサービス用のログ分割ユーティリティ

jajs_web_service.exe(1)

JP1/AJS3 Web Application Serverサービス

cjstartsv.exe

(1)

J2EEサーバプロセス

注※

JP1/AJS3 - Web ConsoleがクライアントホストとSSLで通信する場合，プロセス数は4です。

表B‒7　Windows版JP1/AJS3 - Web Consoleの子プロセスおよび詳細プロセス一覧

子プロセス名

詳細プロセス名

（プロセス数）

機能

httpsd.exe

rotatelogs2.exe(3)※

Webサービス用のログ分割ユーティリティ

注

コマンド実行時は，コマンド名と同じ名称のプロセスが起動します。

注※

JP1/AJS3 - Web ConsoleがクライアントホストとSSLで通信する場合，プロセス数は4です。

付録B.3　プロセス一覧（UNIXの場合）

UNIX版のJP1/AJS3のプログラムおよびコンポーネントのプロセス一覧を記載します。

(1)　UNIX版JP1/AJS3 - Managerのプロセス一覧

UNIX版JP1/AJS3 - Managerは，次に示す3種類のプロセスで構成されます。

親プロセス

親プロセスは，幾つかの子プロセスで構成されます。

子プロセス

子プロセスは，幾つかの詳細プロセスで構成されます。

詳細プロセス

jajs_spmdの子プロセスの状態は，jajs_spmd_statusコマンドで確認できます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　jajs_spmd_status」の説明を参照してください。

親プロセス，子プロセス，および詳細プロセスの状態は，psコマンドで確認できます。

親プロセスおよび子プロセスの一覧を表B-8に，子プロセスおよび詳細プロセスの一覧を表B-9に示します。

なお，表中の親プロセス名および子プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表B‒8　UNIX版JP1/AJS3 - Managerの親プロセスおよび子プロセス一覧

親プロセス名

（プロセス数）

機能

子プロセス名

（プロセス数）

機能

jajs_spmd(1)※1

JP1/AJS3サービス

jajs_dbmd_組み込みDBセットアップ識別子(1)※2

DB管理

組み込みDBを管理するプロセス。

jajs_hstd(1)

ホストサービス管理

jajs_schd_スケジューラーサービス名(1)※3

スケジューラーサービス管理

jajs_agtd(1)

エージェントサービス管理

ajsqlagtd(1)

JP1/AJS3 Queueless Agentサービス（キューレスエージェントプロセス）

JP1/AJS3 - Manager（スケジューラーサービス）からのキューレスジョブの実行要求を受け付ける。

ajsqlagtd(実行するジョブ数)

キューレスジョブ管理プロセス。

キューレスジョブを実行する。

JP1/AJS3 Queueless Agentサービス（キューレスエージェントプロセス）から，同名のプロセス名が実行するジョブごとに生成される。

キューレスジョブの実行が終了すると消滅する。

このプロセスは，詳細プロセスを持たない。

ローカルホスト（自ホスト）でキューレスジョブを実行する場合に，必要となる。

ajsqlftpd(1)

JP1/AJS3 Queueless File Transferサービス（キューレスファイル転送プロセス）

キューレスジョブ管理プロセスからのファイル転送要求を受け付ける。

ajsqlftpd(ファイル転送要求数)

キューレスファイル転送ワーカプロセス。

転送ファイル，標準出力ファイル，および標準エラー出力ファイルのデータ転送を行う。

JP1/AJS3 Queueless File Transferサービス（キューレスファイル転送プロセス）から，同名のプロセス名がファイル転送要求ごとに生成される。

ファイル転送が終了すると消滅する。

このプロセスは，詳細プロセスを持たない。

ajschkmand(1)

JP1/AJS3 Check Managerサービス

定義内容の事前チェックの制御（マネージャープロセス）

−

−

ajschkagtd(1)

JP1/AJS3 Check Agentサービス

ajschkagtd(5)

定義内容の事前チェックの制御（エージェントプロセス）

as_manager(1)

JP1/AJS3 Autonomous Agentサービス用プロセス

as_player(実行するジョブ数+1)

フレキシブルジョブ実行用プロセス

as_iescsvr(1)

JP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービス用プロセス

−

−

ajssysctlmd(1)

マネジメントポータル実行環境（マネージャープロセス）

ajssysctlmrc

JP1/AJS3 - Web Consoleからのマネジメントポータル操作時に起動するプロセス

ajssysctlad(1)

マネジメントポータル実行環境（エージェントプロセス）

ajssysctlarc

JP1/AJS3 - Web Consoleからのマネジメントポータル操作時に起動するプロセス

（凡例）

−：該当なし

注※1

コマンドラインで論理ホスト名を指定した場合には，物理ホストに対応したプロセスと論理ホストに対応したプロセスとを区別できます。

論理ホスト対応のプロセス名は，「プロセス名 -h 論理ホスト名」です。

例えば，論理ホスト名が「hostA」の場合，hostA対応のjajs_spmdプロセスは，「jajs_spmd -h hostA」です。

注※2

プロセス名は「jajs_dbmd_組み込みDBセットアップ識別子」です。

例えば，組み込みDBセットアップ識別子が「_JF0」の場合，プロセス名は「jajs_dbmd__JF0」です。複数の組み込みDBを使用している場合は，組み込みDB数分のプロセスが起動されます。

注※3

プロセス名は「jajs_schd_スケジューラーサービス名」です。

例えば，スケジューラーサービス名が「AJSROOT1」の場合，プロセス名は「jajs_schd_AJSROOT1」です。スケジューラーサービスを多重起動している場合は，スケジューラーサービス数分のプロセスが起動されます。

表B‒9　UNIX版JP1/AJS3 - Managerの子プロセスおよび詳細プロセス一覧

子プロセス名

詳細プロセス名

機能

jajs_dbmd_組み込みDBセットアップ識別子

ajsdbmgrd

DB稼働制御

組み込みDBを起動，停止，および監視する。

jajs_hstd

ajshlogd

ホストサービス専用ログ管理

ajsinetd

ほかのサーバからのアクセスを制御する，ネットワーク制御プロセス。

ajscdinetd※1

JP1/AJS3 - Web Consoleからのアクセスを制御する，ネットワーク制御プロセス

ajsnetwd

通信制御管理

ajsagtmd

エージェント管理

ajsovstatd

HP NNMと連携している場合に，HP NNMからJP1/AJS3を監視する。

このプロセスは，詳細プロセスを持たない。

ajsgwmasterd

ジョブネットコネクタで異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御する場合に，ジョブネットコネクタと接続先のジョブネット間の通信を行うスケジューラーサービス間通信制御プロセスを管理する。

ajsagtmond

エージェント監視プロセス

実行エージェントの通信状態確認および通信状態回復確認を実施する。

このプロセスは，ジョブ配信遅延の軽減機能を使用する場合だけ生成される。

jpqman※2，※3

ジョブ実行制御 マネージャープロセス

サブミットの受け付けなど，ジョブ実行制御独自の処理のメインプロセス。

jpomanager

イベント・アクション制御マネージャープロセス

イベントジョブを管理する。

jajs_schd

ajslogd

スケジューラーログ出力プロセス

jpqman※2

ジョブ実行制御 マネージャープロセス

サブミットの受け付けなど，ジョブ実行制御独自の処理のメインプロセス。

jpomanager

イベント・アクション制御マネージャープロセス

イベントジョブを管理する。

ajsmasterd

スケジューラー

スケジューラーサービスのプロセス全体を監視する。

jajs_agtd

jpqmon

ジョブ実行制御

ジョブ実行制御のプロセス全体を監視する。

jpoagent

イベント・アクション制御エージェントプロセス

このプロセスでjpomanager以外の各監視用のプロセスを監視・制御する。JP1/AJS3 - Managerでも，jpoagentが制御する。

ajsinetd

ajsmonsvr※4

JP1/AJS3 - Viewに接続されたときに起動するプロセス

このプロセスは，詳細プロセスを持たない。

ajsrcmdsvr

リモートジョブネット実行時，コマンドのリモート実行時，およびJP1/AJS3 - ViewからのJP1/AJS3コマンド実行時に起動するプロセス

ajscdinetd※1

ajsmonsvr※1，※5

JP1/AJS3 - Web Consoleからの要求を処理するプロセス

ajsrcmdsvr

JP1/AJS3 - Web Consoleからの実行エージェント操作時に起動するプロセス

ajsgwmasterd※2

ajsgwd※6

スケジューラーサービス間通信制御プロセス

ジョブネットコネクタで異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御する場合に，ジョブネットコネクタと接続先のジョブネット間の通信を行うプロセス。

jpomanager※2

jpomgrsub※2

イベント・アクション制御サブマネージャープロセス

ajsmasterd

ajsschd※6

スケジュール制御プロセス

ajsschbd※6，※7

世代管理サブプロセス

ajsflowd※6

フロー制御プロセス

ajssubd※6

ジョブサブミットプロセス

ajssubwd※6

ジョブ完了待ちプロセス

jpqnfyfd※2

ジョブ実行制御 状態通知プロセス

ajsremnetcl※6

リモートジョブネット登録・登録解除要求プロセス

ajsreqd※6

キューレスジョブリクエストプロセス

このプロセスは，ajsflowdから最大8個起動される。

ajsflbd※6，※8

フロー制御サブプロセス

jpqmon※2

jpqagt※2

ジョブ実行制御 エージェントプロセス

このプロセスによってジョブが起動される。

jpqagtdmn※2

ジョブ実行制御 ジョブ監視プロセス起動プロセス

ジョブ監視プロセスを起動するためのプロセス。常時5個起動する。クラスタシステムでは，論理ホストごとに5個ずつ起動する。

jpqagtchild※2

ジョブ実行制御 ジョブ監視プロセス

ジョブプロセスの実行を監視するためのプロセス。初期状態では5個起動する。さらに，実行ジョブごとに1個ずつ起動する。クラスタシステムでは，論理ホストごとに5個ずつ起動する。

jpoagent※2

jpoagtsub※2

イベント・アクション制御サブエージェントプロセス

主に各監視用プロセスからの情報をマネージャーに通知する役割を持つ。

jpocwtflMain※2

ファイル監視用プロセス

jpocwtflSub

ファイル監視用サブプロセス

環境設定パラメーターNetworkFilewatchに「Y」が指定されているときだけ起動する。

jpocwttmMain※2

実行間隔制御用プロセス

jpoeventwatch※2

イベント（JP1イベントやログトラップなど）の監視用プロセス

jpoevsearch※2

イベント検索プロセス

実行前のイベント検索が指定されているイベント受信監視ジョブの実行時に起動し，イベントの検索を実行するプロセス。

jpocwtmlmain※2

メール監視用通信プロセス

as_player

ajsfxexec

フレキシブルジョブ実行用プロセス

ajsfxdstr

フレキシブルジョブ一斉配信用プロセス

ajsfxbcctl

フレキシブルジョブ一斉配信の宛先エージェント管理用プロセス

注

コマンド実行時は，コマンド名と同じ名称のプロセスが起動します。

注※1

JP1/AJS3 - Managerをバージョン10以前のバージョンからバージョンアップインストールした場合，このプロセスはデフォルトでは起動されません。自動で起動する場合は，JP1/AJS3用起動プロセス定義ファイル（jp1ajs_hstd.conf）を変更する必要があります。

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3.4.1 JP1/AJS3 - Managerのセットアップ」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.3.1 JP1/AJS3 - Managerのセットアップ」（UNIXの場合）を参照してください。

注※2

論理ホスト対応のプロセス名は，「プロセス名 論理ホスト名」です。

例えば，論理ホスト名が「hostA」の場合，hostA対応のajsmasterdプロセスは，「ajsmasterd hostA」です。

注※3

HP-UX，AIX，およびLinuxの場合，詳細プロセス名は「jpqman32」です。

注※4

このプロセスは，JP1/AJS3 - Viewウィンドウのツリーエリアで，スケジューラーサービスを選択した際に，選択したスケジューラーサービスに対して一つ起動されます。

最大プロセス起動数は，「スケジューラーサービス数＊JP1/AJS3 - Viewの接続数」です。

注※5

このプロセスは，JP1/AJS3 - Web Consoleで参照するスケジューラーサービスに対して一つ起動されます。

最大プロセス起動数は，「スケジューラーサービス数＊JP1/AJS3 - Web Consoleの接続数」です。

注※6

物理ホストに対応したプロセスと，論理ホストに対応したプロセスとを区別できます。論理ホスト対応のプロセス名は，「プロセス名_論理ホスト名」です。

例えば，論理ホスト名が「hostA」の場合，hostA対応のajsschdプロセスは，「ajsschd_hostA」です。

注※7

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.1.7 登録解除や保存世代数管理による世代削除処理方式の変更」の環境設定をした場合だけ，起動されます。

注※8

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.1.8 待ち合わせ条件を使用するための設定」の環境設定をした場合だけ，起動されます。

(2)　UNIX版JP1/AJS3 - Agentのプロセス一覧

UNIX版JP1/AJS3 - Agentは，次に示す3種類のプロセスで構成されます。

親プロセス

親プロセスは，幾つかの子プロセスで構成されます。

子プロセス

子プロセスは，幾つかの詳細プロセスで構成されます。

詳細プロセス

jajs_spmdの子プロセスの状態は，jajs_spmd_statusコマンドで確認できます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　jajs_spmd_status」の説明を参照してください。

親プロセス，子プロセス，および詳細プロセスの状態は，psコマンドで確認できます。

親プロセスおよび子プロセスの一覧を表B-10に，子プロセスおよび詳細プロセスの一覧を表B-11に示します。

なお，表中の親プロセス名および子プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表B‒10　UNIX版JP1/AJS3 - Agentの親プロセスおよび子プロセス一覧

親プロセス名

（プロセス数）

機能

子プロセス名

（プロセス数）

機能

jajs_spmd(1)※

JP1/AJS3サービス

jpoagent(1)

イベント・アクション制御エージェントプロセス

jpqmon(1)

ジョブ実行制御

ジョブ実行制御のプロセス全体を監視する。

ajsqlagtd(1)

JP1/AJS3 Queueless Agentサービス（キューレスエージェントプロセス）

JP1/AJS3 - Manager（スケジューラーサービス）からのキューレスジョブの実行要求を受け付ける。

ajsqlagtd（実行するジョブ数）

キューレスジョブ管理プロセス。

キューレスジョブを実行する。

JP1/AJS3 Queueless Agentサービス（キューレスエージェントプロセス）から，同名のプロセス名が実行するジョブごとに生成される。

キューレスジョブの実行が終了すると消滅する。

このプロセスは，詳細プロセスを持たない。

ajschkagtd(1)

JP1/AJS3 Check Agentサービス

ajschkagtd(5)

定義内容の事前チェックの制御（エージェントプロセス）

as_manager(1)

JP1/AJS3 Autonomous Agentサービス用プロセス

as_player(実行するジョブ数+1)

フレキシブルジョブ実行用プロセス

as_iescsvr(1)

JP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービス用プロセス

−

−

ajssysctlad(1)

マネジメントポータル実行環境（エージェントプロセス）

ajssysctlarc

JP1/AJS3 - Web Consoleからのマネジメントポータル操作時に起動するプロセス

注※

コマンドラインで論理ホスト名を指定した場合には，物理ホストに対応したプロセスと論理ホストに対応したプロセスとを区別できます。

論理ホスト対応のプロセス名は，「プロセス名 -h 論理ホスト名」となります。例えば，論理ホスト名が「hostA」の場合，hostA対応のjajs_spmdプロセスは，「jajs_spmd -h hostA」となります。

表B‒11　UNIX版JP1/AJS3 - Agentの子プロセスおよび詳細プロセス一覧

子プロセス名

詳細プロセス名

機能

jpoagent※

jpoagtsub※

イベント・アクション制御サブエージェントプロセス

主に各監視用プロセスからの情報をマネージャーに通知する役割を持つ。

jpocwtflMain※

ファイル監視用プロセス

jpocwtflSub

ファイル監視用サブプロセス

環境設定パラメーターNetworkFilewatchに「Y」が指定されているときだけ起動する。

jpocwttmMain※

実行間隔制御用プロセス

jpocwtmlmain※

メール監視用通信プロセス

jpoeventwatch※

イベント（JP1イベントやログトラップなど）の監視用プロセス

jpoevsearch※

イベント検索プロセス。

実行前のイベント検索が指定されているイベント受信監視ジョブの実行時に起動し，イベントの検索を実行するプロセス。

jpqmon※

jpqagt※

ジョブ実行制御 エージェントプロセス

このプロセスによってジョブが起動される。

jpqagtdmn※

ジョブ実行制御 ジョブ監視プロセス起動プロセス

ジョブ監視プロセスを起動するためのプロセス。常時5個起動する。クラスタシステムでは，論理ホストごとに5個ずつ起動する。

jpqagtchild※

ジョブ実行制御 ジョブ監視プロセス

ジョブプロセスの実行を監視するためのプロセス。初期状態では5個起動する。さらに，実行ジョブごとに1個ずつ起動する。クラスタシステムでは，論理ホストごとに5個ずつ起動する。

as_player

ajsfxexec

フレキシブルジョブ実行用プロセス

ajsfxdstr

フレキシブルジョブ一斉配信用プロセス

ajsfxbcctl

フレキシブルジョブ一斉配信の宛先エージェント管理用プロセス

注

コマンド実行時は，コマンド名と同じ名称のプロセスが起動します。

注※

物理ホストに対応したプロセスと，論理ホストに対応したプロセスとを区別できます。

論理ホスト対応のプロセス名は，「プロセス名 論理ホスト名」となります。

例えば，論理ホスト名が「hostA」の場合，hostA対応のjpoagentプロセスは，「jpoagent hostA」となります。

(3)　Linux版JP1/AJS3 - Web Consoleのプロセス一覧

Linux版JP1/AJS3 - Web Consoleは，次に示す2種類のプロセスで構成されます。

親プロセス

親プロセスは，幾つかの子プロセスで構成されます。

子プロセス

子プロセスは，幾つかの詳細プロセスで構成されます。

詳細プロセス

親プロセス，および子プロセスの状態は，psコマンドで確認できます。

親プロセスおよび子プロセスの一覧を表B-12に示します。なお，表中の親プロセス名および子プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表B‒12　Linux版JP1/AJS3 - Web Consoleの親プロセスおよび子プロセス一覧

親プロセス名

（プロセス数）

機能

子プロセス名

（プロセス数）

機能

httpsd(1)

JP1/AJS3 HTTP Serverサービス

httpsd(5〜150)

Webサービスプロセス

JP1/AJS3 - Web ConsoleへのHTTPリクエストによって増減する。

rotatelogs2(3)※

Webサービス用のログ分割ユーティリティ

cjstartsv(1)

JP1/AJS3 Web Application Serverサービス

−

−

注

コマンド実行時は，コマンド名と同じ名称のプロセスが起動します。

注※

JP1/AJS3 - Web ConsoleがクライアントホストとSSLで通信する場合，プロセス数は4です。

付録B.4　組み込みDBのプロセス一覧

この節では，JP1/AJS3 - Managerのスケジューラーデータベースとして組み込みDBを使用した場合に，生成される組み込みDBのプロセスについて記載します。

(1)　プロセス構成図

JP1/AJS3 - Managerのスケジューラーデータベースとして組み込みDBを使用した場合に，生成される組み込みDBのプロセス構成（UNIX）を次の図に示します。組み込みDB全体のプロセスの親子関係がわかるため，プロセスを監視する場合に役立ちます。

図B‒5　組み込みDBのプロセス構成（UNIX）

(2)　プロセス一覧（Windowsの場合）

組み込みDBのプロセス一覧を記載します。

Windows版組み込みDBは，次に示す2種類のプロセスで構成されます。

親プロセス

親プロセスは，幾つかの子プロセスで構成されます。

子プロセス

親プロセスおよび子プロセスの状態は，［タスクマネージャー］ウィンドウの［プロセス］タブで確認できます。

親プロセスおよび子プロセスの一覧を次の表に示します。

なお，表中の親プロセス名および子プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表B‒13　Windows版組み込みDBの親プロセスおよび子プロセス一覧

親プロセス

（プロセス数）

機能

子プロセス数

（プロセス数）

機能

pdservice.exe(1)

JP1/AJS3 Databaseサービスプロセス

pdprcd.exe(1)

Windowsのサービス制御

pdprcd.exe(1)

プロセスサーバプロセス

組み込みDB関連プロセスを管理する。

pdrsvre.exe(3)※1

あと処理プロセス

組み込みDBプロセス異常終了後のあと始末処理。

pdmlgd.exe(1)

メッセージログサーバプロセス

メッセージ出力を制御する。

pdrdmd.exe(1)

システムマネージャプロセス

ユニット起動・停止の制御および接続ユーザーを管理する。

pdstsd.exe(1)

ステータスサーバプロセス

ユニット用ステータスファイルのI/Oを制御する。

pdscdd.exe(1)

スケジューラープロセス

シングルサーバプロセスへのトランザクションの割り付けを行う。

pdtrnd.exe(1)

トランザクションサーバプロセス

トランザクションを制御する。

pdtrnrvd.exe(1〜128)※2，※3

トランザクション回復プロセス

トランザクションの決着・回復を制御する。

pdlogd.exe(1)

ログサーバプロセス

システムログ取得およびログ関連プロセスを制御する。

pd_buf_dfw.exe(1)

デファードライトプロセス

DB格納ディスクへのバックグラウンドライトを制御する。

pdlogswd.exe(1)

ログスワッパプロセス

システムログ関連ファイルの割り当て，解放，I/Oの管理，およびシンクポイントダンプを取得する。

pdsds.exe(16〜128)※3，※4

シングルサーバプロセス

SQLを処理する。

pdsha.exe(1)※5

JP1/AJS3 Database ClusterServiceサービスプロセス

−

クラスタ用の組み込みDBのサービス

注※1

組み込みDBのバージョンが07-03以前の場合，起動されるプロセス数は2個です。

注※2

開始時は1個です。pdsds.exeプロセスが異常終了するたびに一時的に増加します。

注※3

システム共通定義ファイル（pdsys）に設定されているpd_max_usersオペランドの値を変更した場合，変更後の値が起動されるプロセス数の上限になります。

注※4

開始時は16個です。組み込みDBへのアクセス要求数に応じて，最大128個起動します。

注※5

組み込みDBがバージョン10-00より前の方式の場合に起動します。

(3)　プロセス一覧（UNIXの場合）

組み込みDBのプロセス一覧を記載します。

UNIX版組み込みDBは，次に示す2種類のプロセスで構成されます。

親プロセス

親プロセスは，幾つかの子プロセスで構成されます。

子プロセス

親プロセスおよび子プロセスの状態は，psコマンドで確認できます。

親プロセスおよび子プロセスの一覧を次の表に示します。

なお，表中の親プロセス名および子プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表B‒14　UNIX版組み込みDBの親プロセスおよび子プロセス一覧

親プロセス

（プロセス数）

機能

子プロセス数

（プロセス数）

機能

pdmgrd(1)

プロセスサーバ管理プロセス

pdprcd(1)

プロセスサーバプロセスの起動・停止を管理する。

pdprcd(1)

プロセスサーバプロセス

組み込みDB関連プロセスを管理する。

pdrsvre(3)※1

あと処理プロセス

組み込みDBプロセス異常終了後のあと始末処理。

pdmlgd(1)

メッセージログサーバプロセス

メッセージ出力を制御する。

pdrdmd(1)

システムマネージャプロセス

ユニット起動・停止の制御および接続ユーザーを管理する。

pdstsd(1)

ステータスサーバプロセス

ユニット用ステータスファイルのI/Oを制御する。

pdscdd(1)

スケジューラープロセス

シングルサーバプロセスへのトランザクションの割り付けを行う。

pdtrnd(1)

トランザクションサーバプロセス

トランザクションを制御する。

pdtrnrvd(1〜128)※2，※3

トランザクション回復プロセス

トランザクションの決着・回復を制御する。

pdlogd(1)

ログサーバプロセス

システムログ取得およびログ関連プロセスを制御する。

pd_buf_dfw(1)

デファードライトプロセス

DB格納ディスクへのバックグラウンドライトを制御する。

pdlogswd(1)

ログスワッパプロセス

システムログ関連ファイルの割り当て，解放，I/Oの管理，およびシンクポイントダンプを取得する。

pdsds(16〜128)※3，※4

シングルサーバプロセス

SQLを処理する。

注※1

組み込みDBのバージョンが07-03以前の場合，起動されるプロセス数は2個です。

注※2

開始時は1個です。pdsdsプロセスが異常終了するたびに一時的に増加します。

注※3

システム共通定義ファイル（pdsys）に設定されているpd_max_usersオペランドの値を変更した場合，変更後の値が起動されるプロセス数の上限になります。

注※4

開始時は16個です。組み込みDBへのアクセス要求数に応じて，最大128個起動します。

付録C　ログ情報

JP1/AJS3で出力するログ情報と出力形式について説明します。

付録C.1　スケジューラーサービスが出力するログ

JP1/AJS3のスケジューラーログファイル中に出力されるログの一覧を次の表に示します。

表C‒1　スケジューラーログ一覧

ログ種別

ログ名称

対応する

メッセージのID

対応する

JP1イベント

コマンド名

JP1/AJS3 - Viewからの操作

JP1/AJS3 - Web Consoleからの操作または実行されるAPI

A001

スケジューラーサービス開始

KAVS0200-I

00004100

ajsstart

jajs_spmd

−

−

A002

スケジューラーサービス終了

KAVS0201-I

00004101

ajsstop

jajs_spmd_stop

−

−

A003

スケジューラーサービスプロセス異常終了

KAVS0204-E

00004130

−

−

−

A007

JP1/AJS3 - Viewの接続

KAVS0534-I

なし

−

スケジューラーサービスへの接続

−

A008

JP1/AJS3 - Viewの接続終了

KAVS0535-I

なし

−

スケジューラーサービスへの接続終了

−

A011

スケジューラーログ出力プロセス開始

KAVS0220-I

なし

jajs_spmd

−

−

A012

スケジューラーログ出力プロセス終了

KAVS0221-I

なし

jajs_spmd_stop

−

−

A013

認証の拒否

KAVS1009-W

なし

−

スケジューラーサービスへの接続

ログイン

A016

マネージャー用接続元制限による接続拒否

KAVS8040-E

なし

−

−

−

A017

JP1/AJS3 - Web Consoleの接続

KAVS0570-I

なし

−

−

スケジューラーサービスへの接続

A018

JP1/AJS3 - Web Consoleの接続終了

KAVS0571-I

なし

−

−

スケジューラーサービスへの接続終了

N001

ジョブネット開始

KAVS0260-I

00004102

−

−

−

N002

ジョブネット正常終了

KAVS0261-I

00004103

−

−

−

N003

ジョブネット異常終了

KAVS0262-E

00004104

−

−

−

N004

ジョブネット警告終了

KAVS0268-W

00004108

−

−

−

N005

ジョブネット保留

KAVS0270-I

00004120

−

−

−

N006

ジョブネット閉塞

KAVS0272-E

00004131

−

−

−

N007

KAVS0273-E

N008

ジョブネット開始遅延

KAVS0275-I

00004122

−

−

−

N009

ジョブネット終了遅延

KAVS0276-I

00004123

−

−

−

N010

次回予定キューイング

KAVS0277-I

00004124

−

−

−

N011

ジョブネット起動条件監視開始

KAVS0240-I

00004140

−

−

−

N012

ジョブネット起動条件監視終了

KAVS0241-I

00004141

−

−

−

N013

ジョブネット繰り越し未実行

KAVS0279-E

00004142

−

−

−

N014

ジョブネット全登録解除

KAVS0267-I

なし

ajsstart -c

jajs_spmd -cold

−

−

N015

起動条件監視終了待ち

KAVS1420-I

00004145

−

−

−

N016

ジョブネットの待ち合わせ条件による待ち合わせの開始

KAVS4950-I

00004146

−

−

−

N017

ジョブネットの待ち合わせ条件の成立

KAVS4955-I

00004147

−

−

−

N018

ジョブネットの待ち合わせ条件による待ち合わせの滞留

KAVS4957-E

00004148

−

−

−

J001

ジョブ開始

KAVS0263-I

00004105

−

−

−

J002

ジョブ正常終了

KAVS0264-I

00004106

−

−

−

J003

ジョブ異常終了

KAVS0265-E

00004107

−

−

−

J004

ジョブ警告終了

KAVS0269-W

00004109

−

−

−

J005

ジョブ保留

KAVS0271-I

00004121

−

−

−

J006

ジョブサブミット開始

KAVS0278-I

00004125

−

−

−

J007

イベントジョブ実行要求開始

KAVS0242-I

00004126

−

−

−

J008

ジョブ終了遅延

KAVS0248-I

00004127

−

−

−

J009

ジョブのキューイング取り消し

KAVS0266-I

0000410A

−

−

−

J010

ジョブの待ち合わせ条件による待ち合わせの開始

KAVS4951-I

0000414A

−

−

−

J011

ジョブの待ち合わせ条件の成立

KAVS4956-I

0000414B

−

−

−

J012

ジョブの待ち合わせ条件による待ち合わせの滞留

KAVS4971-E

0000414C

−

−

−

J013

自動リトライによるリトライ間隔待ちの開始

KAVS4675-I

00004155

−

−

−

J014

自動リトライによる実行開始

KAVS4676-I

00004156

−

−

−

J015

自動リトライでリトライ実行不可能なエラー発生

KAVS4677-E

00004157

−

−

−

J016

自動リトライによるジョブサブミット開始

KAVS4678-I

00004158

−

−

−

C001

スケジューラーサービスの運用環境の一時的な変更

なし

なし

ajsalter

−

−

C002

スケジューラーサービスの停止

なし

なし

ajsstop

−

−

C003

スケジューラーサービスの起動

なし

なし

ajsstart

−

−

C101

ジョブネットの登録

なし

なし

ajsentry

実行登録

「ルートジョブネットを指定したデイリーまたはマンスリーからの"追加"」

実行登録

「ルートジョブネットを指定した"追加"」

C102

ジョブネットの登録の取り消し

なし

なし

ajsleave

登録解除

登録解除

C103

ジョブネットの一時変更

なし

なし

ajsplan

計画一時変更

保留属性変更

遅延監視変更

優先順位変更

「ネストジョブネットを指定したデイリーまたはマンスリーからの"追加"」

計画一時変更

保留属性変更

遅延監視変更

「ネストジョブネットを指定した"追加"」

C104

ジョブネットの実行の中断

なし

なし

ajsintrpt

中断

中断

C105

ジョブネットの再実行

なし

なし

ajsrerun

再実行

再実行

C106

ジョブネットのサスペンド/サスペンド解除

なし

なし

ajssuspend

サスペンド

−

C107

登録予定情報のインポート

なし

なし

ajsrgimport

−

−

C108

登録予定情報のインポートによるジョブネットの登録

なし

なし

ajsrgimport

−

−

C201

ジョブネット・ジョブの強制終了

なし

なし

ajskill

強制終了

強制終了

C202

ジョブの状態変更

なし

なし

ajschgstat

ジョブ状態変更

ジョブ状態変更

C301

ユニットの定義内容変更

なし

なし

ajschange

ajschgjob

ajschgnet

定義変更

定義変更

C302

ユニットの削除

なし

なし

ajsdelete

削除

−

C303

ユニットの回復

なし

なし

ajsrestore

回復

−

C304

ユニットの作成

なし

なし

ajsdefine

新規作成

−

C305

ユニットの複写，移動

なし

なし

ajscopy

貼り付け

−

C306

ユニットのインポート

なし

なし

ajsimport

−

−

C307

ジョブネットのリリース

なし

なし

ajsrelease -a

または

ajsrelease -c

リリース登録

リリース中止

−

C401

カレンダーの変更

なし

なし

ajscalendar

カレンダー変更

−

C502

ユニットの状態表示

なし

なし

ajsshow

−

−

C503

ユニットの定義内容出力

なし

なし

ajsprint

−

−

C504

ユニットの定義内容退避

なし

なし

ajsbackup

退避

−

C506

ルートジョブネットの予定情報出力

なし

なし

ajsschedule

−

−

C507

ユニットの名称出力

なし

なし

ajsname

−

［イベントジョブの滞留状況詳細］ダイアログボックスの表示

C508

ユニットの定義内容のエクスポート

なし

なし

ajsexport

パッケージ

−

C509

ユニットの状態表示（異常終了）

なし

なし

ajsshow

−

−

C510

ユニットの定義内容出力（異常終了）

なし

なし

ajsprint

−

−

C511

ユニットの定義内容の退避（異常終了）

なし

なし

ajsbackup

退避

−

C512

ユニット名称の出力（異常終了）

なし

なし

ajsname

−

［イベントジョブの滞留状況詳細］ダイアログボックスの表示

C513

登録予定情報のエクスポート

なし

なし

ajsrgexport

−

−

C514

登録予定情報のエクスポートによるジョブネットの情報出力

なし

なし

ajsrgexport

−

−

C515

ジョブネットリリース情報の参照

なし

なし

ajsrelease -i

−

−

C516

カレンダー計算

なし

なし

ajscalutil

−

−

I001

コマンド該当処理開始

なし

なし

ajsalter

ajscalutil

ajsimport

ajsprint

ajsschedule

ajsshow

ajsstart

ajsstop

−

−

ajsname

−

［イベントジョブの滞留状況詳細］ダイアログボックスの表示

ajsbackup

退避

−

ajscalendar

カレンダー変更

−

ajschange

ajschgjob

ajschgnet

定義変更

定義変更

ajschgstat

ジョブ状態変更

ジョブ状態変更

ajscopy

貼り付け

−

ajsdefine

新規作成

−

ajsdelete

削除

−

ajsentry

実行登録

「ルートジョブネットを指定したデイリーまたはマンスリーからの"追加"」

実行登録

「ルートジョブネットを指定した"追加"」

ajsexport

パッケージ

−

ajsintrpt

中断

中断

ajskill

強制終了

強制終了

ajsleave

登録解除

登録解除

ajsplan

計画一時変更

保留属性変更

遅延監視変更

優先順位変更

「ネストジョブネットを指定したデイリーまたはマンスリーからの"追加"」

計画一時変更

保留属性変更

遅延監視変更

「ネストジョブネットを指定した"追加"」

ajsrelease

リリース登録

リリース中止

リリース情報表示（リストエリアでリリース先のジョブネットを選択）

−

ajsrerun

再実行

再実行

ajsrestore

回復

−

ajsrgexport

−

−

ajsrgimport

−

−

ajssuspend

サスペンド

−

I002

コマンドからスケジューラーサービスへの処理要求開始

なし

なし

ajschgstat

ジョブ状態変更

ジョブ状態変更

ajsentry

実行登録

「ルートジョブネットを指定したデイリーまたはマンスリーからの"追加"」

実行登録

「ルートジョブネットを指定した"追加"」

ajsintrpt

中断

中断

ajskill

強制終了

強制終了

ajsleave

登録解除

登録解除

ajsplan

計画一時変更

保留属性変更

遅延監視変更

優先順位変更

「ネストジョブネットを指定したデイリーまたはマンスリーからの"追加"」

計画一時変更

保留属性変更

遅延監視変更

「ネストジョブネットを指定した"追加"」

ajsrerun

再実行

再実行

ajssuspend

サスペンド

−

（凡例）

−：該当なし

各ログ情報の出力形式と出力項目について次に説明します。

なお，出力形式中の「△」は1バイトの空白を示しています。

(1)　ログの共通の出力形式

スケジューラーサービスの各ログ情報で，共通の出力形式を次に示します。

なお，ログ情報にプロセスIDを出力しない形式と，出力する形式を選択できます。選択方法を次に示します。

jajs_configコマンドで，環境設定パラメーターLOGHEADERまたはHOSTLOGHEADERを設定してください。プロセスIDを出力しない場合は「none」を指定し，プロセスIDを出力する場合は「PID」を指定します。

環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2(67) LOGHEADER」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.3.2(13) HOSTLOGHEADER」を参照してください。

表C‒2　プロセスID出力の設定の有無と出力形式

出力形式の設定

出力形式

環境設定パラメーターLOGHEADERまたはHOSTLOGHEADERに「none」が指定されている場合

（プロセスIDの出力なし）

ログ種別△日付△時刻△付加情報△

環境設定パラメーターLOGHEADERまたはHOSTLOGHEADERに「PID」が指定されている場合

（プロセスIDの出力あり）

ログ種別△日付△時刻△［プロセスID］△付加情報△

各項目について次の表に示します。

表C‒3　共通の出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ログ種別

「A001」などのログ種別が出力されます。

4

日付

ログを出力した日付が出力されます。

月と日の間は1〜2バイトの空白で区切られています。

（例）

・8月1日の場合：Aug△△1，またはAug△01※

・8月10日の場合：Aug△10

なお，環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTYEARまたはHOSTLOGOUTPUTYEARに「yes」を指定している場合は，YYYY/MM/DDの形式で出力されます。

（例）

2009年8月5日の場合：2009/08/05

6または11

時刻

ログを出力した時刻が出力されます。

時，分，および秒の間は1バイトの「:」（コロン）で区切られています。値が2けたに満たない場合は，前に「0」が付けられて表示されます。

（例）

23時5分0秒の場合：23:05:00

8

［プロセスID］

コマンドおよびスケジューラーサービスのプロセスIDを出力します。

環境設定パラメーターLOGHEADERまたはHOSTLOGHEADERに「PID」が指定されている場合に出力されます。

環境設定パラメーターLOGHEADERまたはHOSTLOGHEADERに「none」が指定されている場合には出力されません。

かぎ括弧内の数値がプロセスIDです。

0または3〜12

付加情報

各ログの詳細情報が出力されます。

各ログの詳細情報での制限値に従います。

注※

OSのctime()関数が生成する文字列に依存します。

注意事項

スケジューラーログの1レコードの長さは，2,048バイト（改行分2バイトを含む）であるため，ログの長さが2,048バイト以上になる場合は2,048バイトまでが出力されます。2,049バイト以降は出力されません。

JP1/AJS3 - Viewから操作した場合，1回の操作に対応するスケジューラーログが複数のログになる場合があります。例えば，ユニットを作成した場合は，DEFINE（C304）とCHANGE（C301）のログが出力されます。

JP1/AJS3 - Viewで次の操作をすると，CHANGE（C301）のログが出力されます。

この場合，ログ内には変更前後の定義差分は出力されないで，空白（△）が出力されます。

・JP1/AJS3 - View以外で定義したジョブを［詳細定義］ダイアログボックスで開き，何も設定を変更しないで［OK］ボタンをクリックする。

・ジョブネットの［スケジュールの設定］ダイアログボックスを開き，何も設定を変更しないで［OK］ボタンをクリックする。

JP1/AJS3 - Web Consoleで次の操作をすると，CHANGE（C301）のログが出力されます。

この場合，ログ内には変更前後の定義差分は出力されないで，空白（△）が出力されます。

・JP1/AJS3 - Web Console以外で定義したジョブを［詳細定義］ダイアログボックスで開き，何も設定を変更しないで［OK］ボタンをクリックする。

(2)　「スケジューラーサービス開始」ログの出力形式

「スケジューラーサービス開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

A001△日付△時刻△KAVS0200-I△スケジューラーサービス名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

A001△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0200-I△スケジューラーサービス名

出力例

A001 Feb 28 10:40:43 KAVS0200-I AJSROOT1

各項目について次の表に示します。

表C‒4　「スケジューラーサービス開始」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

(3)　「スケジューラーサービス終了」ログの出力形式

「スケジューラーサービス終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

A002△日付△時刻△KAVS0201-I△スケジューラーサービス名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

A002△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0201-I△スケジューラーサービス名

出力例

A002 Aug 12 09:14:22 KAVS0201-I AJSROOT1

各項目について次の表に示します。

表C‒5　「スケジューラーサービス終了」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

(4)　「スケジューラーサービスプロセス異常終了」ログの出力形式

「スケジューラーサービスプロセス異常終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

A003△日付△時刻△KAVS0204-E△スケジューラーサービス名△プロセス名△終了コード

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

A003△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0204-E△スケジューラーサービス名△プロセス名△終了コード

出力例

A003 Aug 12 09:14:22 KAVS0204-E AJSROOT1 ajsschd 4

各項目について次の表に示します。

表C‒6　「スケジューラーサービスプロセス異常終了」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

プロセス名

次のどれかが出力されます。

・ajsflowd

・ajsschd

・ajslogd

1〜30

終了コード

終了コードが出力されます。

1〜10

(5)　「JP1/AJS3 - Viewの接続」ログの出力形式

「JP1/AJS3 - Viewの接続」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

A007△日付△時刻△KAVS0534-I△ホスト名△;CONNECT△ユーザー名△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△スケジューラーサービス名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

A007△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0534-I△ホスト名△;CONNECT△ユーザー名△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△スケジューラーサービス名

出力条件

環境設定パラメーターMONLOGに「all」が指定されている場合だけ出力されます。

なお，このログは次のタイミングで出力されます。

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerにログインしたとき

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウのツリーエリアで，スケジューラーサービスを選択したとき

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerに自動再接続したとき

出力例

A007 Aug 05 17:14:01 KAVS0534-I hostA ;CONNECT jp1admin [ADMIN] [10.210.38.11,JP1/AJS2-View] AJSROOT1

各項目について次の表に示します。

表C‒7　「JP1/AJS3 - Viewの接続」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ホスト名

接続したホストのホスト名が出力されます。

1〜255

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名が出力されます。

0〜20

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

7〜15

要求元識別情報

操作の要求元を識別する情報「JP1/AJS2-View」が出力されます。

13

スケジューラーサービス名

接続したスケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

(6)　「JP1/AJS3 - Viewの接続終了」ログの出力形式

「JP1/AJS3 - Viewの接続終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

A008△日付△時刻△KAVS0535-I△ホスト名△;DISCONNECT△ユーザー名△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△スケジューラーサービス名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

A008△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0535-I△ホスト名△;DISCONNECT△ユーザー名△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△スケジューラーサービス名

出力条件

環境設定パラメーターMONLOGに「all」が指定されている場合だけ出力されます。

なお，このログは次のタイミングで出力されます。

JP1/AJS3 - Viewを終了（JP1/AJS3 - Managerからログアウト）したとき

JP1/AJS3 - Viewからの操作に失敗し，ajsmonsvrプロセスが終了したとき

JP1/AJS3 - Viewとの通信が途絶えてから環境設定パラメーターSESSIONTIMEOUTに指定した時間を経過したとき

出力例

A008 Feb 28 17:14:01 KAVS0535-I hostA ;DISCONNECT jp1admin [ADMIN] [10.210.38.11,JP1/AJS2-View] AJSROOT1

各項目について次の表に示します。

表C‒8　「JP1/AJS3 - Viewの接続終了」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ホスト名

接続を終了したホストのホスト名が出力されます。

1〜255

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名が出力されます。

0〜20

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

7〜15

要求元識別情報

操作の要求元を識別する情報「JP1/AJS2-View」が出力されます。

13

スケジューラーサービス名

接続を終了したスケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

(7)　「スケジューラーログ出力プロセス開始」ログの出力形式

「スケジューラーログ出力プロセス開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

A011△日付△時刻△KAVS0220-I

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

A011△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0220-I

出力条件

環境設定パラメーターLOGDLOGおよびHLOGDLOGに「all」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

A011 Feb 28 10:51:18 KAVS0220-I

(8)　「スケジューラーログ出力プロセス終了」ログの出力形式

「スケジューラーログ出力プロセス終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

A012△日付△時刻△KAVS0221-I

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

A012△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0221-I

出力条件

環境設定パラメーターLOGDLOGおよびHLOGDLOGに「all」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

A012 Feb 28 10:51:18 KAVS0221-I

(9)　「認証（ログイン・ユーザーマッピング）の拒否」ログの出力形式

「認証（ログイン・ユーザーマッピング）の拒否」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

A013△日付△時刻△KAVS1009-W△要求元ホストIPアドレス△ユーザー名△ホスト名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

A013△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS1009-W△要求元ホストIPアドレス△ユーザー名△ホスト名

出力条件

環境設定パラメーターAUTHLOGに「all」が指定されている場合だけ出力されます。

なお，このログは次のクライアントからの接続で，JP1/Baseでのユーザー認証またはユーザーマッピングに失敗したときにホスト単位のスケジューラーログに出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Web Console

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 - Manager（コマンドのリモート実行，リモートジョブネットの実行）

出力例

A013 Feb 28 17:14:01 KAVS1009-W 10.210.38.11 jp1admin hostA

各項目について次の表に示します。

表C‒9　「認証（ログイン・ユーザーマッピング）の拒否」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

7〜15

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名が出力されます。

0〜20

ホスト名

要求を受け付けたホストのホスト名が出力されます。

1〜255

(10)　「マネージャー用接続元制限による接続拒否」ログの出力形式

「マネージャー用接続元制限による接続拒否」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

A016△日付△時刻△KAVS8040-E△要求元ホストIPアドレス△ユーザー名△ホスト名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

A016△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS8040-E△要求元ホストIPアドレス△ユーザー名△ホスト名

出力条件

環境設定パラメーターCONRESTRICTLOGに「all」が指定されている場合だけ出力されます。

なお，このログはマネージャー用接続元制限で接続が拒否されたときに，ホスト単位のスケジューラーログに出力されます。

出力例

A016 Feb 28 17:14:01 KAVS8040-E 10.210.38.11 jp1admin hostA

各項目について次の表に示します。

表C‒10　「マネージャー用接続元制限による接続拒否」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

3〜39

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名が出力されます。

0〜20

ホスト名

要求を受け付けたホストのホスト名が出力されます。

1〜255

(11)　「JP1/AJS3 - Web Consoleの接続」ログの出力形式

「JP1/AJS3 - Web Consoleの接続」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

A017△日付△時刻△KAVS0570-I△ホスト名△;CONNECT△ユーザー名△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△スケジューラーサービス名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

A017△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0570-I△ホスト名△;CONNECT△ユーザー名△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△スケジューラーサービス名

出力条件

環境設定パラメーターMONLOGに「all」が指定されている場合だけ出力されます。

なお，このログは次のタイミングで出力されます。

JP1/AJS3 - Web ConsoleのWeb GUI（ジョブポータル）からJP1/AJS3 - Managerにログインしたとき

JP1/AJS3 - Web ConsoleのWeb GUI（ジョブポータル）のツリーエリアで，スケジューラーサービスを選択したとき

JP1/AJS3 - Web ConsoleからJP1/AJS3 - Managerに自動再接続したとき

JP1/AJS3 - Web ConsoleのAPIを実行したとき

出力例

A017 Aug 05 17:14:01 KAVS0570-I hostA ;CONNECT jp1admin [ADMIN] [10.210.38.11,JP1/AJS3-WEB] AJSROOT1

各項目について次の表に示します。

表C‒11　「JP1/AJS3 - Web Consoleの接続」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ホスト名

接続したホストのホスト名が出力されます。

1〜255

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名が出力されます。

0〜20

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

3〜39

要求元識別情報

操作の要求元を識別する情報「JP1/AJS3-WEB」が出力されます。

11

スケジューラーサービス名

接続したスケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

(12)　「JP1/AJS3 - Web Consoleの接続終了」ログの出力形式

「JP1/AJS3 - Web Consoleの接続終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

A018△日付△時刻△KAVS0571-I△ホスト名△;DISCONNECT△ユーザー名△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△スケジューラーサービス名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

A018△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0571-I△ホスト名△;DISCONNECT△ユーザー名△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△スケジューラーサービス名

出力条件

環境設定パラメーターMONLOGに「all」が指定されている場合だけ出力されます。

なお，このログは次のタイミングで出力されます。

JP1/AJS3 - Web Consoleを終了（JP1/AJS3 - Managerからログアウト）したとき

JP1/AJS3 - Web Consoleからの操作に失敗し，ajsmonsvrプロセスが終了したとき

JP1/AJS3 - Web Consoleとの通信が途絶えてから，環境設定パラメーターCDSESSIONTIMEOUTに指定した時間を経過したとき

JP1/AJS3 - Web Consoleとの接続中に，ajscdinetdプロセスが停止したとき

出力例

A018 Feb 28 17:14:01 KAVS0571-I hostA ;DISCONNECT jp1admin [ADMIN] [10.210.38.11,JP1/AJS3-WEB] AJSROOT1

各項目について次の表に示します。

表C‒12　「JP1/AJS3 - Web Consoleの接続終了」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ホスト名

接続を終了したホストのホスト名が出力されます。

1〜255

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名が出力されます。

0〜20

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

3〜39

要求元識別情報

操作の要求元を識別する情報「JP1/AJS3-WEB」が出力されます。

11

スケジューラーサービス名

接続を終了したスケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

(13)　「ジョブネット開始」ログの出力形式

「ジョブネット開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N001△日付△時刻△KAVS0260-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N001△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0260-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N001 Feb 28 17:14:01 KAVS0260-I AJSROOT1:/group/net1:@A100

各項目について次の表に示します。

表C‒13　「ジョブネット開始」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

開始したジョブネット・ジョブネットコネクタ名が出力されます。

1〜930

実行ID

開始したジョブネット・ジョブネットコネクタの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(14)　「ジョブネット正常終了」ログの出力形式

「ジョブネット正常終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N002△日付△時刻△KAVS0261-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N002△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0261-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N002 Feb 28 17:14:44 KAVS0261-I AJSROOT1:/group/net1:@A100

各項目について次の表に示します。

表C‒14　「ジョブネット正常終了」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

終了したジョブネット・ジョブネットコネクタ名が出力されます。

1〜930

実行ID

終了したジョブネット・ジョブネットコネクタの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(15)　「ジョブネット異常終了」ログの出力形式

「ジョブネット異常終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N003△日付△時刻△KAVS0262-E△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N003△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0262-E△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N003 Mar 03 14:05:46 KAVS0262-E AJSROOT1:/net1/nestnet1:@A111

各項目について次の表に示します。

表C‒15　「ジョブネット異常終了」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

異常終了したジョブネット・ジョブネットコネクタ名が出力されます。

1〜930

実行ID

異常終了したジョブネット・ジョブネットコネクタの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(16)　「ジョブネット警告終了」ログの出力形式

「ジョブネット警告終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N004△日付△時刻△KAVS0268-W△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N004△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0268-W△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N004 Mar 03 14:05:46 KAVS0268-W AJSROOT1:/net1/nestnet1:@A111

各項目について次の表に示します。

表C‒16　「ジョブネット警告終了」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

警告終了したジョブネット・ジョブネットコネクタ名が出力されます。

1〜930

実行ID

警告終了したジョブネット・ジョブネットコネクタの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(17)　「ジョブネット保留」ログの出力形式

「ジョブネット保留」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N005△日付△時刻△KAVS0270-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N005△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0270-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N005 Mar 03 14:05:46 KAVS0270-I AJSROOT1:/net1/nestnet1:@A111

各項目について次の表に示します。

表C‒17　「ジョブネット保留」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

保留したジョブネット名が出力されます。

1〜930

実行ID

保留したジョブネットの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(18)　「ジョブネット閉塞」ログ（N006）の出力形式

「ジョブネット閉塞」ログ（N006）の出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N006△日付△時刻△KAVS0272-E△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※△保守情報

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N006△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0272-E△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※△保守情報

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N006 Mar 17 09:31:39 KAVS0272-E AJSROOT1:/net1:@A100 082b4be5

各項目について次の表に示します。

表C‒18　「ジョブネット閉塞」ログ（N006）の出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

閉塞したジョブネット名が出力されます。

1〜930

実行ID

閉塞したジョブネットの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

保守情報

保守情報が出力されます。

8

(19)　「ジョブネット閉塞」ログ（N007）の出力形式

「ジョブネット閉塞」ログ（N007）の出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N007△日付△時刻△KAVS0273-E△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※△保守情報

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N007△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0273-E△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※△保守情報

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N007 Mar 17 09:31:39 KAVS0273-E AJSROOT1:/net1:@A100 082b4be5

各項目について次の表に示します。

表C‒19　「ジョブネット閉塞」ログ（N007）の出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

閉塞したジョブネット名が出力されます。

1〜930

実行ID

閉塞したジョブネットの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

保守情報

保守情報が出力されます。

8

(20)　「ジョブネット開始遅延」ログの出力形式

「ジョブネット開始遅延」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N008△日付△時刻△KAVS0275-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N008△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0275-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N008 Mar 01 16:36:37 KAVS0275-I AJSROOT1:/group/net1:@A106

各項目について次の表に示します。

表C‒20　「ジョブネット開始遅延」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

開始が遅延したジョブネット名が出力されます。

1〜930

実行ID

開始が遅延したジョブネットの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(21)　「ジョブネット終了遅延」ログの出力形式

「ジョブネット終了遅延」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N009△日付△時刻△KAVS0276-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N009△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0276-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N009 Mar 01 16:36:37 KAVS0276-I AJSROOT1:/group/net1:@A106

各項目について次の表に示します。

表C‒21　「ジョブネット終了遅延」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

終了が遅延したジョブネット名が出力されます。

1〜930

実行ID

終了が遅延したジョブネットの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(22)　「次回予定キューイング」ログの出力形式

「次回予定キューイング」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N010△日付△時刻△KAVS0277-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N010△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0277-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N010 Mar 01 16:39:37 KAVS0277-I AJSROOT1:/group/net1:@A108

各項目について次の表に示します。

表C‒22　「次回予定キューイング」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

ジョブネット名が出力されます。

1〜930

実行ID

実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(23)　「ジョブネット起動条件監視開始」ログの出力形式

「ジョブネット起動条件監視開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N011△日付△時刻△KAVS0240-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N011△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0240-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N011 Feb 28 10:43:09 KAVS0240-I AJSROOT1:/group/net1:@A101

各項目について次の表に示します。

表C‒23　「ジョブネット起動条件監視開始」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

起動条件の監視を開始したジョブネット名が出力されます。

1〜930

実行ID

起動条件の監視を開始したジョブネットの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(24)　「ジョブネット起動条件監視終了」ログの出力形式

「ジョブネット起動条件監視終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N012△日付△時刻△KAVS0241-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※△終了状態

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N012△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0241-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※△終了状態

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N012 Mar 01 16:36:38 KAVS0241-I AJSROOT1:/group/net1:@A101 u

各項目について次の表に示します。

表C‒24　「ジョブネット起動条件監視終了」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

起動条件の監視を終了したジョブネット名が出力されます。

1〜930

実行ID

起動条件の監視を終了したジョブネットの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

終了状態

次のどれかが出力されます。

u：監視未起動終了

c：監視打ち切り終了

i：監視中断

n：監視正常終了

1

(25)　「ジョブネット繰り越し未実行」ログの出力形式

「ジョブネット繰り越し未実行」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N013△日付△時刻△KAVS0279-E△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N013△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0279-E△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N013 Mar 01 16:36:38 KAVS0279-E AJSROOT1:/group/net1:@A101

各項目について次の表に示します。

表C‒25　「ジョブネット繰り越し未実行」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

繰り越し未実行になったジョブネットのルートジョブネット名が出力されます。

1〜930

実行ID

繰り越し未実行になったジョブネットの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(26)　「ジョブネット全登録解除」ログの出力形式

「ジョブネット全登録解除」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N014△日付△時刻△KAVS0267-I△スケジューラーサービス名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N014△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0267-I△スケジューラーサービス名

出力例

N014 Mar 01 16:36:38 KAVS0267-I AJSROOT1

各項目について次の表に示します。

表C‒26　「ジョブネット全登録解除」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

(27)　「起動条件監視終了待ち」ログの出力形式

「起動条件監視終了待ち」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N015△日付△時刻△KAVS1420-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：新規世代の実行ID△前回世代の実行ID

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N015△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS1420-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：新規世代の実行ID△前回世代の実行ID

出力例

N015 Aug 26 14:48:54 KAVS1420-I AJSROOT1:/group/net1:@A109 @A108

各項目について次の表に示します。

表C‒27　「起動条件監視終了待ち」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

ジョブネット名が出力されます。

1〜930

新規世代の実行ID

実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

前回世代の実行ID

実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(28)　「ジョブネットの待ち合わせ条件による待ち合わせの開始」ログの出力形式

「ジョブネットの待ち合わせ条件による待ち合わせの開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N016△日付△時刻△KAVS4950-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N016△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS4950-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N016 Feb 28 17:48:54 KAVS4950-I AJSROOT1:/group/net1:@A100

各項目について次の表に示します。

表C‒28　「ジョブネットの待ち合わせ条件による待ち合わせの開始」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

待ち合わせを開始した待ち合わせ条件付きジョブネット名またはジョブネットコネクタ名が出力されます。

1〜930

実行ID

待ち合わせを開始した待ち合わせ条件付きジョブネットまたはジョブネットコネクタの実行IDが，「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(29)　「ジョブネットの待ち合わせ条件の成立」ログの出力形式

「ジョブネットの待ち合わせ条件の成立」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N017△日付△時刻△KAVS4955-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※△待ち合わせ条件の成立要因

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N017△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS4955-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※△待ち合わせ条件の成立要因

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N017 Feb 26 18:48:54 KAVS4955-I AJSROOT1:/group/net1:@A101 2

各項目について次の表に示します。

表C‒29　「ジョブネットの待ち合わせ条件の成立」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

待ち合わせ条件が成立した待ち合わせ条件付きジョブネット名またはジョブネットコネクタ名が出力されます。

1〜930

実行ID

待ち合わせ条件が成立した待ち合わせ条件付きジョブネットまたはジョブネットコネクタの実行IDが，「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

待ち合わせ条件の成立要因

待ち合わせ条件が成立した要因の値が出力されます。

1〜4

(30)　「ジョブネットの待ち合わせ条件による待ち合わせの滞留」ログの出力形式

「ジョブネットの待ち合わせ条件による待ち合わせの滞留」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N018△日付△時刻△KAVS4957-E△待ち合わせ対象ユニット名：実行ID△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※△待ち合わせ滞留要因

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N018△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS4957-E△待ち合わせ対象ユニット名：実行ID△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※△待ち合わせ滞留要因

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に，「スケジューラーサービス名：ジョブネット名」の「：実行ID」が出力されます。

出力例

N018 Feb 26 18:48:54 KAVS4957-E /a:@A200 AJSROOT1:/group/net1:@A101 1

各項目について次の表に示します。

表C‒30　「ジョブネットの待ち合わせ条件による待ち合わせの滞留」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

待ち合わせ対象ユニット名

待ち合わせ条件に指定した待ち合わせ対象ユニット名が出力されます。

待ち合わせ方法を「OR」にしている場合，「***」が出力されます。

1〜930

待ち合わせ対象ユニットの実行ID

待ち合わせ対象ユニットの実行IDが，「@英数字」の形式で出力されます。

待ち合わせ対象ユニットの実行IDが求まらない場合，「***」が出力されます。

1〜10

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

待ち合わせ条件が成立した待ち合わせ条件付きジョブネット名またはジョブネットコネクタ名が出力されます。

1〜930

実行ID

待ち合わせ条件が成立した待ち合わせ条件付きジョブネットまたはジョブネットコネクタの実行IDが，「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

待ち合わせ滞留要因

待ち合わせ条件による待ち合わせが滞留した要因の値が出力されます。

1〜4

(31)　「ジョブ開始」ログの出力形式

「ジョブ開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J001△日付△時刻△KAVS0263-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△実行ホスト名※△ジョブ番号※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J001△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0263-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△実行ホスト名※△ジョブ番号※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID△実行ホスト名△ジョブ番号」が出力されます。

出力例

J001 Feb 28 17:14:07 KAVS0263-I AJSROOT1:/group/net1/job1:@A100 hostA 1

各項目について次の表に示します。

表C‒31　「ジョブ開始」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

開始したジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

開始したジョブの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

実行ホスト名

開始したジョブの実行ホスト名が出力されます。

1〜255

ジョブ番号

開始したジョブのジョブ番号が10進数で出力されます。

1〜10

(32)　「ジョブ正常終了」ログの出力形式

「ジョブ正常終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J002△日付△時刻△KAVS0264-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△実行ホスト名※△戻り値※△ジョブ番号※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J002△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0264-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△実行ホスト名※△戻り値※△ジョブ番号※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID△実行ホスト名△戻り値△ジョブ番号」が出力されます。

出力例

J002 Feb 28 17:14:44 KAVS0264-I AJSROOT1:/group/net1/job1:@A100 hostA 0 1

各項目について次の表に示します。

表C‒32　「ジョブ正常終了」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

終了したジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

終了したジョブの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

実行ホスト名

終了したジョブの実行ホスト名が出力されます。

ジョブ状態変更などで，実行先のホストでジョブ開始前に終了すると，空欄になることがあります。

1〜255

戻り値

終了したジョブの戻り値が10進数で出力されます。

1〜10

ジョブ番号

終了したジョブのジョブ番号が10進数で出力されます。

1〜10

(33)　「ジョブ異常終了」ログの出力形式

「ジョブ異常終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J003△日付△時刻△KAVS0265-E△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△終了状態△戻り値△実行ホスト名※△ジョブ番号※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J003△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0265-E△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△終了状態△戻り値△実行ホスト名※△ジョブ番号※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」および「△実行ホスト名△ジョブ番号」が出力されます。

出力例

J003 Mar 03 14:05:45 KAVS0265-E AJSROOT1:/net1/nestnet1/job1:@A111 a 99 hostA 5

各項目について次の表に示します。

表C‒33　「ジョブ異常終了」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

異常終了したジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

異常終了したジョブの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

終了状態

次のどれかが出力されます。

・a：異常検出終了

・f：起動失敗

・c：強制終了

・?：終了状態不明

1

戻り値

異常終了したジョブの戻り値が10進数で出力されます。

1〜10

実行ホスト名

異常終了したジョブの実行ホスト名が出力されます。

エージェント停止やジョブ状態変更などで，実行先のホストでジョブ開始前に終了すると，空欄になることがあります。

1〜255

ジョブ番号

異常終了したジョブのジョブ番号が10進数で出力されます。

ジョブのサブミットが失敗して起動できなかった場合，ジョブ番号は空欄になります。

1〜10

(34)　「ジョブ警告終了」ログの出力形式

「ジョブ警告終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J004△日付△時刻△KAVS0269-W△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△戻り値△実行ホスト名※△ジョブ番号※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J004△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0269-W△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△戻り値△実行ホスト名※△ジョブ番号※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」および「△実行ホスト名△ジョブ番号」が出力されます。

出力例

J004 Mar 03 14:05:45 KAVS0269-W AJSROOT1:/net1/nestnet1/job1:@A111 99 hostA 5

各項目について次の表に示します。

表C‒34　「ジョブ警告終了」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

警告終了したジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

警告終了したジョブの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

戻り値

警告終了したジョブの戻り値が10進数で出力されます。

1〜10

実行ホスト名

警告終了したジョブの実行先ホスト名が出力されます。

ジョブ状態変更などで，実行先のホストでジョブ開始前に終了すると，空欄になることがあります。

1〜255

ジョブ番号

警告終了したジョブのジョブ番号が10進数で出力されます。

1〜10

(35)　「ジョブ保留」ログの出力形式

「ジョブ保留」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J005△日付△時刻△KAVS0271-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J005△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0271-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

J005 Mar 03 14:05:45 KAVS0271-I AJSROOT1:/net1/nestnet1/job1:@A111

各項目について次の表に示します。

表C‒35　「ジョブ保留」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

保留したジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

保留したジョブの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(36)　「ジョブサブミット開始」ログの出力形式

「ジョブサブミット開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J006△日付△時刻△KAVS0278-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J006△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0278-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

J006 Feb 28 17:14:01 KAVS0278-I AJSROOT1:/group/net1/job1:@A100

各項目について次の表に示します。

表C‒36　「ジョブサブミット開始」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

サブミットしたジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

サブミットしたジョブの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(37)　「イベントジョブ実行要求開始」ログの出力形式

「イベントジョブ実行要求開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J007△日付△時刻△KAVS0242-I△スケジューラーサービス名：イベントジョブ名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J007△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0242-I△スケジューラーサービス名：イベントジョブ名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

J007 Feb 28 17:14:01 KAVS0242-I AJSROOT1:/group/net1/evjob1:@A100

各項目について次の表に示します。

表C‒37　「イベントジョブ実行要求開始」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

イベントジョブ名

イベントジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

イベントジョブの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(38)　「ジョブ終了遅延」ログの出力形式

「ジョブ終了遅延」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J008△日付△時刻△KAVS0248-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J008△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0248-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

J008 Mar 01 16:36:37 KAVS0248-I AJSROOT1:/group/net1/job1:@A106

各項目について次の表に示します。

表C‒38　「ジョブ終了遅延」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

終了が遅延したジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

終了が遅延したジョブの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(39)　「ジョブのキューイング取り消し」ログの出力形式

「ジョブのキューイング取り消し」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J009△日付△時刻△KAVS0266-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△ジョブ番号※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J009△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0266-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△ジョブ番号※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID△ジョブ番号」が出力されます。

出力例

J009 Aug 01 16:36:37 KAVS0266-I AJSROOT1:/group/net1/job1:@A100 1

各項目について次の表に示します。

表C‒39　「ジョブのキューイング取り消し」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

終了したジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

終了したジョブの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

ジョブ番号

終了したジョブのジョブ番号が10進数で出力されます。

1〜10

(40)　「ジョブの待ち合わせ条件による待ち合わせの開始」ログの出力形式

「ジョブの待ち合わせ条件による待ち合わせの開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J010△日付△時刻△KAVS4951-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J010△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS4951-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

J010 Mar 28 14:48:54 KAVS4951-I AJSROOT1:/group/net1/job1:@A111

各項目について次の表に示します。

表C‒40　「ジョブの待ち合わせ条件による待ち合わせの開始」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

待ち合わせを開始した待ち合わせ条件付きジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

待ち合わせを開始した待ち合わせ条件付きジョブの実行IDが，「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(41)　「ジョブの待ち合わせ条件の成立」ログの出力形式

「ジョブの待ち合わせ条件の成立」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J011△日付△時刻△KAVS4956-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△待ち合わせ条件の成立要因

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J011△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS4956-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△待ち合わせ条件の成立要因

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

J011 Mar 26 18:48:54 KAVS4956-I AJSROOT1:/group/net1/job1:@A111 2

各項目について次の表に示します。

表C‒41　「ジョブの待ち合わせ条件の成立」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

待ち合わせ条件が成立した待ち合わせ条件付きジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

待ち合わせ条件が成立した待ち合わせ条件付きジョブの実行IDが，「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

待ち合わせ条件の成立要因

待ち合わせ条件が成立した要因の値が出力されます。

1〜4

(42)　「ジョブの待ち合わせ条件による待ち合わせの滞留」ログの出力形式

「ジョブの待ち合わせ条件による待ち合わせの滞留」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J012△日付△時刻△KAVS4971-E△待ち合わせ対象ユニット名：実行ID△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△待ち合わせ滞留要因

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J012△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS4971-E△待ち合わせ対象ユニット名：実行ID△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△待ち合わせ滞留要因

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に，「スケジューラーサービス名：ジョブ名」の「：実行ID」が出力されます。

出力例

J012 Mar 26 18:48:54 KAVS4971-E /a:@A200 AJSROOT1:/group/net1/job1:@A111 2

各項目について次の表に示します。

表C‒42　「ジョブの待ち合わせ条件による待ち合わせの滞留」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

待ち合わせ対象ユニット名

待ち合わせ条件に指定した待ち合わせ対象ユニット名が出力されます。

待ち合わせ方法を「OR」にしている場合，「***」が出力されます。

1〜930

待ち合わせ対象ユニットの実行ID

待ち合わせ対象ユニットの実行IDが，「@英数字」の形式で出力されます。

待ち合わせ対象ユニットの実行IDが求まらない場合，「***」が出力されます。

1〜10

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

待ち合わせ条件が成立した待ち合わせ条件付きジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

待ち合わせ条件が成立した待ち合わせ条件付きジョブの実行IDが，「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

待ち合わせ滞留要因

待ち合わせ条件による待ち合わせが滞留した要因の値が出力されます。

1〜4

(43)　「自動リトライによるリトライ間隔待ちの開始」ログの出力形式

「自動リトライによるリトライ間隔待ちの開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J013△日付△時刻△KAVS4675-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△戻り値△実行ホスト名※△ジョブ番号※△リトライ実行回数

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J013△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS4675-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△戻り値△実行ホスト名※△ジョブ番号※△リトライ実行回数

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に，「：実行ID」および「△実行ホスト名△ジョブ番号」が出力されます。

出力例

J013 Mar 03 14:05:45 KAVS4675-I AJSROOT1:/net1/nestnet1/job1:@A111 99 hostA 5 3

各項目について次の表に示します。

表C‒43　「自動リトライによるリトライ間隔待ちの開始」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

リトライ間隔待ちを開始するジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

リトライ間隔待ちを開始するジョブの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

戻り値

リトライ間隔待ちを開始するジョブの戻り値が10進数で出力されます。

1〜10

実行ホスト名

リトライ間隔待ちを開始するジョブの実行ホスト名が出力されます。

1〜255

ジョブ番号

リトライ間隔待ちを開始するジョブのジョブ番号が10進数で出力されます。

ジョブのサブミットが失敗して起動できなかった場合，ジョブ番号は空欄になります。

1〜10

リトライ実行回数

リトライ間隔待ちを開始するジョブのリトライ実行回数が10進数で出力されます。

1〜2

(44)　「自動リトライによる実行開始」ログの出力形式

「自動リトライによる実行開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J014△日付△時刻△KAVS4676-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△実行ホスト名※△ジョブ番号※△リトライ実行回数

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J014△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS4676-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△実行ホスト名※△ジョブ番号※△リトライ実行回数

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に，「：実行ID△実行ホスト名△ジョブ番号」が出力されます。

出力例

J014 Feb 28 17:14:07 KAVS4676-I AJSROOT1:/group/net1/job1:@A100 hostA 1 3

各項目について次の表に示します。

表C‒44　「自動リトライによる実行開始」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

自動リトライによって実行開始したジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

自動リトライによって実行開始したジョブの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

実行ホスト名

自動リトライによって実行開始したジョブの実行ホスト名が出力されます。

1〜255

ジョブ番号

自動リトライによって実行開始したジョブのジョブ番号が10進数で出力されます。

1〜10

リトライ実行回数

自動リトライによって実行開始したジョブのリトライ実行回数が10進数で出力されます。

1〜2

(45)　「自動リトライでリトライ実行不可能なエラー発生」ログの出力形式

「自動リトライでリトライ実行不可能なエラー発生」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J015△日付△時刻△KAVS4677-E△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△戻り値△実行ホスト名※△ジョブ番号※△リトライ実行回数△要因コード

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J015△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS4677-E△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△戻り値△実行ホスト名※△ジョブ番号※△リトライ実行回数△要因コード

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に，「：実行ID」および「△実行ホスト名△ジョブ番号」が出力されます。

出力例

J015 Mar 03 14:05:45 KAVS4677-E AJSROOT1:/net1/nestnet1/job1:@A111 99 hostA 5 3 FATALERR

各項目について次の表に示します。

表C‒45　「自動リトライでリトライ実行不可能なエラー発生」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

リトライ実行不可能なエラー発生によって自動リトライを終了したジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

リトライ実行不可能なエラー発生によって自動リトライを終了したジョブの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

戻り値

リトライ実行不可能なエラー発生によって自動リトライを終了したジョブの戻り値が10進数で出力されます。

1〜10

実行ホスト名

リトライ実行不可能なエラー発生によって自動リトライを終了したジョブの実行ホスト名が出力されます。

エージェント停止などで，実行先のホストでジョブ開始前に終了すると，空欄になることがあります。

1〜255

ジョブ番号

リトライ実行不可能なエラー発生によって自動リトライを終了したジョブのジョブ番号が10進数で出力されます。

ジョブのサブミットが失敗して起動できなかった場合，ジョブ番号は空欄になります。

1〜10

リトライ実行回数

リトライ実行不可能なエラー発生によって自動リトライを終了したジョブのリトライ実行回数が10進数で出力されます。

1〜2

要因コード

自動リトライを終了した要因が出力されます。

FATALERR

ジョブがリトライ実行できない終了状態で終了しました。

ERRCODE

自動リトライの対象範囲外の終了コードで，実行ファイルまたはスクリプトファイルが終了しました。

RETRYNUM

リトライ実行回数が，最大リトライ回数に達しました。

7，8

(46)　「自動リトライによるジョブサブミット開始」ログの出力形式

「自動リトライによるジョブサブミット開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J016△日付△時刻△KAVS4678-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△リトライ実行回数

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J016△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS4678-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△リトライ実行回数

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に，「：実行ID」が出力されます。

出力例

J016 Feb 28 17:14:01 KAVS4678-I AJSROOT1:/group/net1/job1:@A100 3

各項目について次の表に示します。

表C‒46　「自動リトライによるジョブサブミット開始」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

自動リトライによってサブミットしたジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

自動リトライによってサブミットしたジョブの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

リトライ実行回数

自動リトライによってサブミットしたジョブのリトライ実行回数が10進数で出力されます。

1〜2

(47)　「スケジューラーサービスの運用環境の一時的な変更」ログの出力形式

「スケジューラーサービスの運用環境の一時的な変更」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C001△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;ALTER△オプション△

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C001△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;ALTER△オプション△

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「alter」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C001 Mar 17 09:51:41 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;ALTER -F AJSROOT1 -c COPY

各項目について次の表に示します。

表C‒47　「スケジューラーサービスの運用環境の一時的な変更」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsalterコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

オプション

ajsalterコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1以上

(48)　「スケジューラーサービスの停止」ログの出力形式

「スケジューラーサービスの停止」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C002△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;STOP△オプション△

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C002△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;STOP△オプション△

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「stop」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C002 Mar 17 09:53:08 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;STOP -F AJSROOT1 -w -c

各項目について次の表に示します。

表C‒48　「スケジューラーサービスの停止」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsstopコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

オプション

ajsstopコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1以上

(49)　「スケジューラーサービスの起動」ログの出力形式

「スケジューラーサービスの起動」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C003△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;START△オプション

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C003△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;START△オプション

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「start」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C003 Nov 07 19:26:59 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;START -F AJSROOT1 -w -o

各項目について次の表に示します。

表C‒49　「スケジューラーサービスの起動」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsstartコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

オプション

ajsstartコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

(50)　「ジョブネットの登録」ログの出力形式

「ジョブネットの登録」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C101△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;ENTRY△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C101△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;ENTRY△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「entry」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C101 Feb 28 10:51:18 jp1admin KAVS0681-E JP1_DEFAULT ;ENTRY -F AJSROOT1 -s /group/net1

各項目について次の表に示します。

表C‒50　「ジョブネットの登録」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsentryコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Web Console

JP1/AJS3 - Definition Assistant

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 - Web Console， JP1/AJS3 - Definition Assistantから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS3-WEB

実行元がJP1/AJS3 - Web Consoleの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsentryコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合，-cオプションの値が出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsentryコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(51)　「ジョブネットの登録の取り消し」ログの出力形式

「ジョブネットの登録の取り消し」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C102△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;LEAVE△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C102△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;LEAVE△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「leave」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C102 Mar 03 14:03:14 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;LEAVE -F AJSROOT1 -B all /net1

各項目について次の表に示します。

表C‒51　「ジョブネットの登録の取り消し」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsleaveコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Web Console

JP1/AJS3 - Definition Assistant

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 - Web Console，JP1/AJS3 - Definition Assistantから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS3-WEB

実行元がJP1/AJS3 - Web Consoleの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsleaveコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsleaveコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(52)　「ジョブネットの一時変更」ログの出力形式

「ジョブネットの一時変更」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C103△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;PLAN△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C103△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;PLAN△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「plan」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C103 Mar 17 09:55:10 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;PLAN -F AJSROOT1 -r -X auto /net1

各項目について次の表に示します。

表C‒52　「ジョブネットの一時変更」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsplanコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Web Console

JP1/AJS3 - Definition Assistant

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 - Web Console，JP1/AJS3 - Definition Assistantから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS3-WEB

実行元がJP1/AJS3 - Web Consoleの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsplanコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsplanコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(53)　「ジョブネットの実行の中断」ログの出力形式

「ジョブネットの実行の中断」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C104△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;INTRPT△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C104△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;INTRPT△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「intrpt」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C104 Mar 17 09:56:36 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;INTRPT -F AJSROOT1 -X auto /net1

各項目について次の表に示します。

表C‒53　「ジョブネットの実行の中断」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsintrptコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Web Console

JP1/AJS3 - Definition Assistant

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 - Web Console，JP1/AJS3 - Definition Assistantから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS3-WEB

実行元がJP1/AJS3 - Web Consoleの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsintrptコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsintrptコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(54)　「ジョブネットの再実行」ログの出力形式

「ジョブネットの再実行」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C105△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RERUN△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C105△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RERUN△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「rerun」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C105 Mar 04 16:36:47 jp1admin KAVS0141-E JP1_DEFAULT ;RERUN -F AJSROOT1 -t -X no /group/net1:@A118

各項目について次の表に示します。

表C‒54　「ジョブネットの再実行」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsrerunコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Web Console

JP1/AJS3 - Definition Assistant

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 - Web Console，JP1/AJS3 - Definition Assistantから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS3-WEB

実行元がJP1/AJS3 - Web Consoleの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsrerunコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsrerunコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(55)　「ジョブネットのサスペンド/サスペンド解除」ログの出力形式

「ジョブネットのサスペンド/サスペンド解除」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C106△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;SUSPEND△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C106△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;SUSPEND△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「suspend」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C106 Mar 04 16:36:14 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;SUSPEND -F AJSROOT1 -C -r /group/net1

各項目について次の表に示します。

表C‒55　「ジョブネットのサスペンド/サスペンド解除」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajssuspendコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Definition Assistant

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 - Definition Assistantから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajssuspendコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajssuspendコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(56)　「登録予定情報のインポート」ログの出力形式

「登録予定情報のインポート」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C107△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RGIMP△［操作ユーザー種別］※△オプション

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C107△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RGIMP△［操作ユーザー種別］※△オプション

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「rgimport」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C107 Mar 06 19:14:15 jp1admin KAVS0681-E JP1_DEFAULT ;RGIMP -F AJSROOT1 -i c:¥temp¥entry_info.txt

各項目について次の表に示します。

表C‒56　「登録予定情報のインポート」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsrgimportコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

オプション※

ajsrgimportコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(57)　「登録予定情報のインポートによるジョブネットの登録」ログの出力形式

「登録予定情報のインポートによるジョブネットの登録」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C108△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RGIMP△［操作ユーザー種別］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C108△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RGIMP△［操作ユーザー種別］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「rgimport」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C108 Mar 06 19:14:15 jp1admin KAVS4832-E JP1_DEFAULT ;RGIMP -F AJSROOT1 /group/net1

各項目について次の表に示します。

表C‒57　「登録予定情報のインポートによるジョブネットの登録」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsrgimportコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

オプション※

ajsrgimportコマンドでジョブネットを登録したときのオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsrgimportコマンドで実際に登録したルートジョブネット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(58)　「ジョブネット・ジョブの強制終了」ログの出力形式

「ジョブネット・ジョブの強制終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C201△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;KILL△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C201△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;KILL△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「kill」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C201 Mar 06 19:14:15 jp1admin KAVS0129-E JP1_DEFAULT ;KILL -F AJSROOT1 -X no /group/net1:@A137

各項目について次の表に示します。

表C‒58　「ジョブネット・ジョブの強制終了」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajskillコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Web Console

JP1/AJS3 - Definition Assistant

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 - Web Console，JP1/AJS3 - Definition Assistantから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS3-WEB

実行元がJP1/AJS3 - Web Consoleの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajskillコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajskillコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(59)　「ジョブの状態変更」ログの出力形式

「ジョブの状態変更」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C202△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;CHGSTAT△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C202△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;CHGSTAT△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「chgst」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C202 Mar 17 09:58:13 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;CHGSTAT -F AJSROOT1 -t normal -X auto /net1/job

各項目について次の表に示します。

表C‒59　「ジョブの状態変更」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajschgstatコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Web Console

JP1/AJS3 - Definition Assistant

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 - Web Console，JP1/AJS3 - Definition Assistantから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS3-WEB

実行元がJP1/AJS3 - Web Consoleの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajschgstatコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajschgstatコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(60)　「ユニットの定義内容変更」ログの出力形式

「ユニットの定義内容変更」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C301△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;CHANGE△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション※△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C301△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;CHANGE△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション※△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△オプション」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「change」が指定されている場合だけ出力されます。

コマンドの場合の出力例

コメントに「月次ジョブネット」を設定し，保存世代数に「10」を設定した場合

C301 Mar 03 13:59:30 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;CHANGE [ADMIN] [CHANGE] -F AJSROOT1 -C "月次ジョブネット" -l "10" /net

JP1/AJS3 - Viewの場合の出力例

実行ファイル名に「c:¥user¥pgm.exe」を設定し，実行優先順位に「1」を設定した場合

C301 Mar 05 13:59:30 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;CHANGE [ADMIN] [127.0.0.1, JP1/AJS2-View] [VIEW] pr=1; sc="c:¥user¥pgm.exe"; AJSROOT1:/net/job

実行ファイル名を空に，実行優先順位に「なし（デフォルト）」を設定した場合

C301 Mar 05 13:59:30 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;CHANGE [ADMIN] [127.0.0.1, JP1/AJS2-View] [VIEW] pr=; sc=; AJSROOT1:/net/job

スケジュールルール「1」をコピーし，スケジュールルール「2」を作成した場合

C301 Mar 03 13:59:30 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ; CHANGE [ADMIN] [127.0.0.1, JP1/AJS2-View] [VIEW] sd; st; cy; sh; shd; AJSROOT1:/net

次のパラメーターは，指定できる個数や長さが可変であり，差分抽出ができないため変更したパラメーター名だけを出力します。

sd，st，sy，ey，ln，cy，sh，shd，wt，wc，cftd，el，ar，env，evwfr，jpoif，mladr，mlsbj，mltxt，mlatf，lftpd，lffnm，lfmks，hlsh，hleh

また，パラメーターの内容を変更しないで順番だけを変更したときは，「ユニットの定義内容変更」ログは出力されますが，変更の差分は出力されません。

JP1/AJS3 - Web Consoleの場合の出力例

実行ファイル名に「c:¥user¥pgm.exe」を設定し，実行優先順位に「1」を設定した場合

C301 Mar 05 13:59:30 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;CHANGE [ADMIN] [127.0.0.1, JP1/AJS3-WEB] [WEB] pr=1; sc="c:¥user¥pgm.exe"; AJSROOT1:/net/job

実行ファイル名を空に，実行優先順位に「なし（デフォルト）」を設定した場合

C301 Mar 05 13:59:30 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;CHANGE [ADMIN] [127.0.0.1, JP1/AJS3-WEB] [WEB] pr=; sc=; AJSROOT1:/net/job

次のパラメーターは，指定できる個数や長さが可変であり，差分抽出ができないため変更したパラメーター名だけを出力します。

env

また，パラメーターの内容を変更しないで順番だけを変更したときは，「ユニットの定義内容変更」ログは出力されますが，変更の差分は出力されません。

各項目について次の表に示します。

表C‒60　「ユニットの定義内容変更」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajschange，ajschgjobまたはajschgnetコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Web Console

JP1/AJS3 - Definition Assistant

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 - Web Console，JP1/AJS3 - Definition Assistantから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS3-WEB

実行元がJP1/AJS3 - Web Consoleの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajschange，ajschgnet，ajschgjobコマンド実行時に指定したオプション，またはJP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 - Web Consoleの変更内容が出力されます。

08-00以前の場合，オプションは出力されません。

08-10以降の場合，AJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定しているときに出力されます。

出力内容は，定義変更操作種別に続けてそれぞれのコマンドに対応したオプション，またはJP1/AJS3 - Viewの変更内容が出力されます。

定義変更操作種別には次の値が出力されます。

ajschangeの場合：CHANGE

ajschgnetの場合：CHGNET

ajschgjobの場合：CHGJOB

JP1/AJS3 - Viewの場合：VIEW

JP1/AJS3 - Web Consoleの場合：WEB

1〜510

ユニット名

ajschange，ajschgnet，ajschgjobコマンド実行時に指定したユニット名，JP1/AJS3 - ViewまたはJP1/AJS3 - Web Consoleで操作したユニット名が出力されます。

ajschange，ajschgnet，およびajschgjobコマンドの場合，ユニット名にはスケジューラーサービス名を含みません。オプション部分に「-f スケジューラーサービス名」の形式で表示されます。また，JP1/AJS3 - ViewまたはJP1/AJS3 - Web Consoleで操作した場合，ユニット名にはスケジューラーサービス名が含まれます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）または変更内容の値の部分（パラメーター名とそれに続く半角イコール（=）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名またはパラメーター名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(61)　「ユニットの削除」ログの出力形式

「ユニットの削除」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C302△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;DELETE△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C302△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;DELETE△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「delete」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C302 Mar 05 12:25:43 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;DELETE -F AJSROOT1 -S /group/net1

各項目について次の表に示します。

表C‒61　「ユニットの削除」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsdeleteコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Definition Assistant

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 - Definition Assistantから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsdeleteコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsdeleteコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(62)　「ユニットの回復」ログの出力形式

「ユニットの回復」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C303△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RESTORE△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C303△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RESTORE△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「restore」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C303 Mar 03 10:00:22 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;RESTORE -F AJSROOT1 -e -n box

各項目について次の表に示します。

表C‒62　「ユニットの回復」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsrestoreコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Definition Assistant

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 - Definition Assistantから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsrestoreコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsrestoreコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(63)　「ユニットの作成」ログの出力形式

「ユニットの作成」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C304△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;DEFINE△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C304△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;DEFINE△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「define」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C304 Mar 03 14:00:46 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;DEFINE -F AJSROOT1 /net1

各項目について次の表に示します。

表C‒63　「ユニットの作成」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsdefineコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Definition Assistant

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 - Definition Assistantから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

異常終了時の場合だけ，ajsdefineコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名または定義ファイル名

ajsdefineコマンド実行時に指定したユニット名または定義ファイル名が出力されます。

正常終了時はユニット名が出力されます。

異常終了時は定義ファイル名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(64)　「ユニットの複写，移動」ログの出力形式

「ユニットの複写，移動」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C305△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;COPY△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C305△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;COPY△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「copy」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C305 Mar 13 11:21:57 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;COPY -F AJSROOT1 -c -o /group/net1/job11 /group/net1/job1

各項目について次の表に示します。

表C‒64　「ユニットの複写，移動」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajscopyコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Definition Assistant

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 - Definition Assistantから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajscopyコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajscopyコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(65)　「ユニットのインポート」ログの出力形式

「ユニットのインポート」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C306△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;IMPORT△［操作ユーザー種別］※△オプション

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C306△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;IMPORT△［操作ユーザー種別］※△オプション

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「import」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C306 Aug 12 09:14:22 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;IMPORT -i c:¥temp¥file AJSROOT1:/group/net

各項目について次の表に示します。

表C‒65　「ユニットのインポート」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsimportコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

オプション※

ajsimportコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(66)　「ジョブネットのリリース」ログの出力形式

「ジョブネットのリリース」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C307△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RELEASEOPE△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C307△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RELEASEOPE△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「release」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C307 Aug 28 13:28:49 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;RELEASEOPE -F AJSROOT1 -a /本番環境/unit001 -rid 001 -rcm 2009/08/10 リリース定義 -rdy 2009/08/10 -rti 20:00 -ru /テスト環境/Rel001

各項目について次の表に示します。

表C‒66　「ジョブネットリリース」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsreleaseコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

JP1/AJS3 - Viewから実行した場合だけ出力されます。

7〜15

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - Viewから実行した場合だけ「JP1/AJS2-View」と出力されます。

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsreleaseコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(67)　「カレンダーの変更」ログの出力形式

「カレンダーの変更」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C401△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;CALENDAR△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C401△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;CALENDAR△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「calendar」が指定されている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」が指定され，JP1/AJS3 - Viewによって操作された場合，「カレンダーの変更」ログに対応する「コマンドの該当処理開始」ログには変更内容が出力されません。

出力例

C401 Feb 28 10:49:45 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;CALENDAR -F AJSROOT1 mo we /

各項目について次の表に示します。

表C‒67　「カレンダーの変更」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajscalendarコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Definition Assistant

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 - Definition Assistantから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajscalendarコマンド実行時に指定したオプション，またはJP1/AJS3 - Viewの変更内容が出力されます。

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「no」が指定されているとき，変更項目に対応した次の値が出力されます。

カレンダーを変更した場合：mo

週間標準値を変更した場合：we

基準日を変更した場合：sd

基準時刻を変更した場合：st

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」が指定されているとき，ajscalendarコマンド実行時に指定したオプション，またはJP1/AJS3 - Viewで変更した定義パラメーター名が出力されます。

JP1/AJS3 - Viewの変更時に出力される定義パラメーター名は次のとおりです。

運用日の追加と削除をした場合：op

休業日の追加と削除をした場合：cl

基準日を変更した場合：sdd

月区分を変更した場合：md

基準時刻を変更した場合：stt

1〜500

ユニット名

ajscalendarコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(68)　「ユニットの状態表示」ログの出力形式

「ユニットの状態表示」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C502△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;SHOW△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C502△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;SHOW△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターREFLOGに「all」または「show」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C502 Aug 12 09:14:22 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;SHOW -F AJSROOT1 -l -g 1 -X auto /group/*

各項目について次の表に示します。

表C‒68　「ユニットの状態表示」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsshowコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

常に「0」が出力されます。

1

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Definition Assistant

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 - Definition Assistantから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsshowコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。ただし，-f，-t，-iオプションの指定値は，常に""で出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsshowコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(69)　「ユニットの定義内容出力」ログの出力形式

「ユニットの定義内容出力」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C503△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;PRINT△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C503△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;PRINT△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターREFLOGに「all」または「print」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C503 Aug 12 09:14:22 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;PRINT -F AJSROOT1 -a /group/*

各項目について次の表に示します。

表C‒69　「ユニットの定義内容出力」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsprintコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

常に「0」が出力されます。

1

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Definition Assistant

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 - Definition Assistantから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsprintコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。ただし，-f，-tオプションの指定値は，常に""で出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsprintコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(70)　「ユニットの定義内容退避」ログの出力形式

「ユニットの定義内容退避」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C504△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;BACKUP△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C504△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;BACKUP△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターREFLOGに「all」または「backup」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C504 Aug 12 09:14:22 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;BACKUP -F AJSROOT1 -b c:¥tmp¥backup -e -a -n BOX /group

各項目について次の表に示します。

表C‒70　「ユニットの定義内容退避」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsbackupコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

常に「0」が出力されます。

1

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Definition Assistant

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 - Definition Assistantから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsbackupコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsbackupコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(71)　「ルートジョブネットの予定情報出力」ログの出力形式

「ルートジョブネットの予定情報出力」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C506△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;SCHEDULE△［操作ユーザー種別］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C506△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;SCHEDULE△［操作ユーザー種別］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターREFLOGに「all」または「schedule」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C506 Aug 12 09:14:22 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;SCHEDULE -F AJSROOT1 -b 2009/8/13 -e 2009/8/13 /group/net

各項目について次の表に示します。

表C‒71　「ルートジョブネットの予定情報出力」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsscheduleコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

オプション※

ajsscheduleコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsscheduleコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(72)　「ユニットの名称出力」ログの出力形式

「ユニットの名称出力」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C507△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;NAME△［操作ユーザー種別］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C507△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;NAME△［操作ユーザー種別］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターREFLOGに「all」または「name」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C507 Aug 12 09:14:22 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;NAME -F AJSROOT1 /group/*

各項目について次の表に示します。

表C‒72　「ユニットの名称出力」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsnameコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

常に「0」が出力されます。

1

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

オプション※

ajsnameコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsnameコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(73)　「ユニットの定義内容のエクスポート」ログの出力形式

「ユニットの定義内容のエクスポート」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C508△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;EXPORT△［操作ユーザー種別］※△オプション

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C508△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;EXPORT△［操作ユーザー種別］※△オプション

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターREFLOGに「all」または「export」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C508 Aug 12 09:14:22 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;EXPORT -o c:¥temp¥file AJSROOT1:/group/net

各項目について次の表に示します。

表C‒73　「ユニットの定義内容のエクスポート」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsexportコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

オプション※

ajsexportコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(74)　「ユニットの状態表示（異常終了）」ログの出力形式

「ユニットの状態表示（異常終了）」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C509△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;SHOW△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C509△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;SHOW△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△オプション△ユニット名

出力条件

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」，かつREFLOGに「all」または「show」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C509 Mar 05 12:18:06 [2688] jp1admin KAVS0161-I JP1_DEFAULT ;SHOW [ADMIN] -F AJSROOT1 -l -g 1 -X auto /net

各項目について次の表に示します。

表C‒74　「ユニットの状態表示（異常終了）」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名（ajsshowコマンドを実行したJP1ユーザー名）が出力されます。

認可されていないJP1ユーザーが実行しようとした場合はNULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。

10

ホスト名

操作を要求した論理ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Definition Assistant

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 - Definition Assistantから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsshowコマンドに指定したオプションが出力されます。ただし，-f，-t，および-iオプションの指定値は，常に「""」で出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsshowコマンドに指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(75)　「ユニットの定義内容出力（異常終了）」ログの出力形式

「ユニットの定義内容出力（異常終了）」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C510△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;PRINT△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C510△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;PRINT△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△オプション△ユニット名

出力条件

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」，かつREFLOGに「all」または「print」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C510 Mar 05 12:20:56 [2552] jp1admin KAVS0161-I JP1_DEFAULT ;PRINT [ADMIN] -F AJSROOT1 -a /net

各項目について次の表に示します。

表C‒75　「ユニットの定義内容出力（異常終了）」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名（ajsprintコマンドを実行したJP1ユーザー名）が出力されます。

認可されていないJP1ユーザーが実行しようとした場合はNULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。

10

ホスト名

操作を要求した論理ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Definition Assistant

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 - Definition Assistantから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsprintコマンドに指定したオプションが出力されます。ただし，-fおよび-tオプションの指定値は，常に「""」で出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsprintコマンドに指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(76)　「ユニットの定義内容の退避（異常終了）」ログの出力形式

「ユニットの定義内容の退避（異常終了）」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C511△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;BACKUP△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C511△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;BACKUP△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△オプション△ユニット名

出力条件

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」，かつREFLOGに「all」または「backup」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C511 Mar 05 12:21:49 [1196] jp1admin KAVS0161-I JP1_DEFAULT ;BACKUP [ADMIN] -F AJSROOT1 -e -m -n box1 /net

各項目について次の表に示します。

表C‒76　「ユニットの定義内容の退避（異常終了）」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名（ajsbackupコマンドを実行したJP1ユーザー名）が出力されます。

認可されていないJP1ユーザーが実行しようとした場合はNULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。

10

ホスト名

操作を要求した論理ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Definition Assistant

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 - Definition Assistantから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsbackupコマンドに指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsbackupコマンドに指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(77)　「ユニット名称の出力（異常終了）」ログの出力形式

「ユニット名称の出力（異常終了）」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C512△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;NAME△［操作ユーザー種別］△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C512△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;NAME△［操作ユーザー種別］△オプション△ユニット名

出力条件

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」，かつREFLOGに「all」または「name」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C512 Mar 05 12:22:13 [2540] jp1admin KAVS0161-I JP1_DEFAULT ;NAME [ADMIN] -F AJSROOT1 /net

各項目について次の表に示します。

表C‒77　「ユニット名称の出力（異常終了）」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名（ajsnameコマンドを実行したJP1ユーザー名）が出力されます。

認可されていないJP1ユーザーが実行しようとした場合はNULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。

10

ホスト名

操作を要求した論理ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

オプション※

ajsnameコマンドに指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsnameコマンドに指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(78)　「登録予定情報のエクスポート」ログの出力形式

「登録予定情報のエクスポート」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C513△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RGEXP△［操作ユーザー種別］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C513△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RGEXP△［操作ユーザー種別］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターREFLOGに「all」または「rgexport」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C513 Mar 06 19:14:15 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;RGEXP -F AJSROOT1 -e f /group/*

各項目について次の表に示します。

表C‒78　「登録予定情報のエクスポート」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsrgexportコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

オプション※

ajsrgexportコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsrgexportコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(79)　「登録予定情報のエクスポートによるジョブネットの情報出力」ログの出力形式

「登録予定情報のエクスポートによるジョブネットの情報出力」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C514△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RGEXP△［操作ユーザー種別］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C514△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RGEXP△［操作ユーザー種別］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターREFLOGに「all」または「rgexport」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C514 Mar 06 19:14:15 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;RGEXP -F AJSROOT1 -e f /group/rootnet1

各項目について次の表に示します。

表C‒79　「登録予定情報のエクスポートによるジョブネットの情報出力」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsrgexportコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

オプション※

ajsrgexportコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsrgexportコマンドで情報を出力したジョブネット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(80)　「ジョブネットリリース情報の参照」ログの出力形式

「ジョブネットリリース情報の参照」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C515△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RELEASEREF△［操作ユーザー種別］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C515△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RELEASEREF△［操作ユーザー種別］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターREFLOGに「all」または「release」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C515 Mar 06 19:14:15 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;RELEASEREF -F AJSROOT1 -i /group/releasenet

各項目について次の表に示します。

表C‒80　「ジョブネットリリース情報の参照」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsreleaseコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

オプション※

ajsreleaseコマンドでリリース情報を出力したときのオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsreleaseコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(81)　「カレンダー計算」ログの出力形式

「カレンダー計算」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C516△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;CALUTIL△［操作ユーザー種別］※△オプション

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C516△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;CALUTIL△［操作ユーザー種別］※△オプション

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターREFLOGに「all」または「calutil」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C516 Apr 15 15:32:49 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;CALUTIL -F AJSROOT1 -b 2016/5/1 -e 2016/5/31 -o -g /CAL/CAL1 -g /CAL/CAL2

各項目について次の表に示します。

表C‒81　「カレンダー計算」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajscalutilコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

オプション※

ajscalutilコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜1110

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が128バイトを超える場合，末尾から128バイト分が出力されます。

(82)　「コマンドの該当処理開始」ログの出力形式

「コマンドの該当処理開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

I001△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;START△コマンド名△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

I001△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;START△コマンド名△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力例

I001 Aug 12 09:14:22 jp1admin - JP1_DEFAULT ;START ENTRY -F AJSROOT1 -n /group/net

各項目について次の表に示します。

表C‒82　「コマンドの該当処理開始」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

コマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

常にハイフン（-）が出力されます。

1

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

コマンド名

コマンド名が大文字の英字で出力されます。

（例）

ajsentryコマンドの場合，先頭の「ajs」が除かれ，「ENTRY」といった大文字の英字で出力されます。

7〜11

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Web Console

JP1/AJS3 - Definition Assistant

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 - Web Console，JP1/AJS3 - Definition Assistantから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS3-WEB

実行元がJP1/AJS3 - Web Consoleの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション

コマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

実行したコマンドに指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注

コマンドの該当処理開始履歴は，コマンドのオプションに指定した値に誤りがあってエラーになる場合や，存在しないユニットを指定した場合などでは，出力されない場合があります。JP1/AJS3 - Viewからの操作で，定義更新前にエラーが発生した場合や，定義に変更がない場合など，出力されない場合があります。

(83)　「コマンドからスケジューラーサービスへの処理要求開始」ログの出力形式

「コマンドからスケジューラーサービスへの処理要求開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

I002△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;REQUEST△コマンド名△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

I002△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;REQUEST△コマンド名△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力例

I002 Aug 12 09:14:22 jp1admin - JP1_DEFAULT ;REQUEST ENTRY -F AJSROOT1 -n /group/net

各項目について次の表に示します。

表C‒83　「コマンドからスケジューラーサービスへの処理要求開始」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

コマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

常にハイフン（-）が出力されます。

1

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

コマンド名

コマンド名が大文字の英字で出力されます。

（例）

ajsentryコマンドの場合，先頭の「ajs」が除かれ，「ENTRY」といった大文字の英字で出力されます。

7〜11

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Web Console

JP1/AJS3 - Definition Assistant

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 - Web Console，JP1/AJS3 - Definition Assistantから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS3-WEB

実行元がJP1/AJS3 - Web Consoleの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション

実行したコマンドに指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

実行したコマンドに指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注

コマンドからのスケジューラーサービスへの処理要求開始履歴は，スケジューラーサービスへの処理要求前にエラーが発生した場合（コマンドのオプションに指定した値に誤りがあってエラーになる場合や，存在しないユニットを指定した場合など）には，出力されません。

なお，次の場合は，1回の実行で2回分のログが出力されます。

ajssuspendコマンドに-Cオプションを指定

ajsreleaseコマンドに-aオプションまたは-cオプションを指定

付録C.2　キューレスエージェントサービスが出力するログ

JP1/AJS3のキューレスログファイル中に出力されるログの一覧を次の表に示します。

表C‒84　キューレスエージェントサービスのログ一覧

ログ種別

ログ名称

対応する

メッセージのID

対応する

JP1イベント

コマンド名

JP1/AJS3 - Viewからの操作

API

A101

キューレスエージェントサービス開始

KAVS1801-I

なし

−

−

−

A102

キューレスエージェントサービス停止

KAVS1802-I

なし

−

−

−

C901

コマンド要求受付

なし

なし

−

−

−

J101

キューレスジョブ開始

KAVS0251-I

なし

−

−

−

J102

キューレスジョブ正常終了

KAVS0252-I

なし

−

−

−

J103

キューレスジョブ異常終了

KAVS0253-E

なし

−

−

−

J104

キューレスジョブ警告終了

KAVS0254-W

なし

−

−

−

J106

サブミット要求受付

KAVS1984-I

なし

−

−

−

（凡例）

−：該当なし

各ログ情報の出力形式と出力項目について次に説明します。各ログ情報で，共通の出力形式については，「付録C.1(1) ログの共通の出力形式」を参照してください。

なお，出力形式中の「△」は1バイトの空白を示しています。

(1)　「キューレスエージェントサービス開始」ログの出力形式

「キューレスエージェントサービス開始」ログの出力形式を次に示します。

A101△日付△時刻△KAVS1801-I△ホスト名

出力例

A101 Jul 28 12:30:59 KAVS1801-I hostA

各項目について次の表に示します。

表C‒85　「キューレスエージェントサービス開始」ログの出力項目（キューレスログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ホスト名

キューレスエージェントサービスが起動されたホスト名が出力されます。

1〜255

(2)　「キューレスエージェントサービス停止」ログの出力形式

「キューレスエージェントサービス停止」ログの出力形式を次に示します。

A102△日付△時刻△KAVS1802-I△ホスト名

出力例

A102 Jul 28 12:30:06 KAVS1802-I hostA

各項目について次の表に示します。

表C‒86　「キューレスエージェントサービス停止」ログの出力項目（キューレスログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ホスト名

キューレスエージェントサービスが停止されたホスト名が出力されます。

1〜255

(3)　「コマンド要求受付」ログの出力形式

「コマンド要求受付」ログの出力形式を次に示します。

(a)　ajsqlalter

C901△日付△時刻△ajsqlalter△最大同時ジョブ実行数△最大待ちジョブ数△ユーザーマッピングキャッシュ消去オプション△クラス名△論理ホスト名

(b)　ajsqlattach

C901△日付△時刻△ajsqlattach△論理ホスト名

(c)　ajsqldetach

C901△日付△時刻△ajsqldetach△論理ホスト名△強制終了指定

(d)　ajsqlstop

C901△日付△時刻△ajsqlstop△終了モード

出力例

ajsqlalter

C901 Jul 28 12:07:41 ajsqlalter -1 -1 0

ajsqlattach

C901 Jul 25 18:08:46 ajsqlattach

ajsqldetach

C901 Jul 25 18:08:08 ajsqldetach 0

ajsqlstop

C901 Jul 25 18:06:14 ajsqlstop 0

各項目について次の表に示します。

表C‒87　「コマンド要求受付」ログの出力項目（キューレスログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

論理ホスト名

-hで指定された論理ホスト名が出力されます。指定がない場合は出力されません。

0〜255

最大同時ジョブ実行数

変更する最大同時ジョブ実行数が10進数で出力されます。指定がない場合は-1と出力されます。

1〜4

最大待ちジョブ数

変更する最大待ちジョブ数が10進数で出力されます。指定がない場合は-1と出力されます。

1〜6

ユーザーマッピングキャッシュ消去オプション

「0」または「1」が出力されます。

0：指定なし。

1：指定あり。

1

クラス名

変更対象のクラス名が出力されます。指定がない場合は出力されません。

0〜63

強制終了指定

「0」または「1」が出力されます。

0：指定なし。

1：指定あり。

1

終了モード

「0」または「1」が出力されます。

0：ジョブの終了を待つ。

1：ジョブの終了を待たない。

1

(4)　「キューレスジョブ開始」ログの出力形式

「キューレスジョブ開始」ログの出力形式を次に示します。

J101△日付△時刻△KAVS0251-I△マネージャーホスト名△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID△エージェントホスト名

出力例

J101 Feb 28 17:14:01 KAVS0251-I hostA AJSROOT1:/group/net1/job1:@A100 hostB

各項目について次の表に示します。

表C‒88　「キューレスジョブ開始」ログの出力項目（キューレスログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

マネージャーホスト名

キューレスジョブの実行を依頼したマネージャーホスト名が出力されます。

1〜255

ジョブ名

実行が開始されたキューレスジョブ名が「スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID」の形式で出力されます。

1〜969

エージェントホスト名

キューレスジョブの実行先エージェントホスト名が出力されます。

1〜255

(5)　「キューレスジョブ正常終了」ログの出力形式

「キューレスジョブ正常終了」ログの出力形式を次に示します。

J102△日付△時刻△KAVS0252-I△マネージャーホスト名△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID△エージェントホスト名△戻り値

出力例

J102 Feb 28 17:14:01 KAVS0252-I hostA AJSROOT1:/group/net1/job1:@A100 hostB 0

各項目について次の表に示します。

表C‒89　「キューレスジョブ正常終了」ログの出力項目（キューレスログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

マネージャーホスト名

キューレスジョブの実行を依頼したマネージャーホスト名が出力されます。

1〜255

ジョブ名

正常終了したキューレスジョブ名が「スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID」の形式で出力されます。

1〜969

エージェントホスト名

正常終了したキューレスジョブの実行先エージェントホスト名が出力されます。

1〜255

戻り値

正常終了したキューレスジョブの戻り値が10進数で出力されます。

1〜10

(6)　「キューレスジョブ異常終了」ログの出力形式

「キューレスジョブ異常終了」ログの出力形式を次に示します。

J103△日付△時刻△KAVS0253-E△マネージャーホスト名△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID△エージェントホスト名△終了状態△戻り値

出力例

J103 Feb 28 17:14:01 KAVS0253-E hostA AJSROOT1:/group/net1/job1:@A100 hostB a 0

各項目について次の表に示します。

表C‒90　「キューレスジョブ異常終了」ログの出力項目（キューレスログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

マネージャーホスト名

キューレスジョブの実行を依頼したマネージャーホスト名が出力されます。

1〜255

ジョブ名

異常終了したキューレスジョブ名が「スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID」の形式で出力されます。

1〜969

エージェントホスト名

異常終了したキューレスジョブの実行先エージェントホスト名が出力されます。

1〜255

終了状態

次のどれかが出力されます。

a：異常検出終了

f：起動失敗

c：強制終了

?：終了状態不明

1

戻り値

異常終了したキューレスジョブの戻り値が10進数で出力されます。

1〜10

(7)　「キューレスジョブ警告終了」ログの出力形式

「キューレスジョブ警告終了」ログの出力形式を次に示します。

J104△日付△時刻△KAVS0254-W△マネージャーホスト名△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID△エージェントホスト名△戻り値

出力例

J104 Feb 28 17:14:01 KAVS0254-W hostA AJSROOT1:/group/net1/job1:@A100 hostB 0

各項目について次の表に示します。

表C‒91　「キューレスジョブ警告終了」ログの出力項目（キューレスログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

マネージャーホスト名

キューレスジョブの実行を依頼したマネージャーホスト名が出力されます。

1〜255

ジョブ名

警告終了したキューレスジョブ名が「スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID」の形式で出力されます。

1〜969

エージェントホスト名

警告終了したキューレスジョブの実行先エージェントホスト名が出力されます。

1〜255

戻り値

警告終了したキューレスジョブの戻り値が10進数で出力されます。

1〜10

(8)　「サブミット要求受付」ログの出力形式

「サブミット要求受付」ログの出力形式を次に示します。

J106△日付△時刻△KAVS1984-I△マネージャーホスト名△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID△エージェントホスト名

出力例

J106 Jul 28 12:21:03 KAVS1984-I hostA AJSROOT1:/group/net1/job1:@A100 hostB

各項目について次の表に示します。

表C‒92　「サブミット要求受付」ログの出力項目（キューレスログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

マネージャーホスト名

キューレスジョブの実行を依頼したマネージャーホスト名が出力されます。

1〜255

ジョブ名

サブミット要求を受け付けたキューレスジョブ名が「スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID」の形式で出力されます。

1〜969

エージェントホスト名

実行先エージェントホスト名として指定したホスト名が出力されます。

1〜255

付録C.3　定義内容の事前チェックで出力するログ

定義内容の事前チェックで出力する定義チェックログファイル中に出力されるログの一覧を次の表に示します。

表C‒93　定義内容の事前チェックで出力するのログ一覧

ログ種別

ログ名称

対応するメッセージのID

対応するJP1イベント

コマンド名

JP1/AJS3 - Viewからの操作

API

A201

JP1/AJS3 Check Managerサービス起動

KAVS3402-I

−

ajschkstart

−

−

A202

JP1/AJS3 Check Managerサービス停止

KAVS3403-I

−

ajschkstop

−

−

C901

コマンド要求受け付け

−

−

ajschkdef

−

−

A203

JP1/AJS3 Check Agentサービス起動

KAVS3406-I

−

ajschkstart

−

−

A204

JP1/AJS3 Check Agentサービス停止

KAVS3407-I

−

ajschkstop

−

−

（凡例）

−：該当なし

各ログ情報の出力形式と出力項目について次に説明します。各ログ情報で，共通の出力形式については，「付録C.1(1) ログの共通の出力形式」を参照してください。

(1)　「JP1/AJS3 Check Managerサービス起動」ログの出力形式

「JP1/AJS3 Check Managerサービス起動」ログの出力形式を次に示します。

A201△日付△時刻△KAVS3402-I△サービス起動ホスト名

出力例

A201 Aug 12 09:14:22 KAVS3402-I host1

各項目について次の表に示します。

表C‒94　「JP1/AJS3 Check Managerサービス起動」ログの出力項目

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

サービス起動ホスト名

サービス起動ホスト名が出力されます。

1〜255

(2)　「JP1/AJS3 Check Managerサービス停止」ログの出力形式

「JP1/AJS3 Check Managerサービス停止」ログの出力形式を次に示します。

A202△日付△時刻△KAVS3403-I△サービス停止ホスト名

出力例

A202 Aug 12 17:15:20 KAVS3403-I host1

各項目について次の表に示します。

表C‒95　「JP1/AJS3 Check Managerサービス停止」ログの出力項目

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

サービス停止ホスト名

サービス停止ホスト名が出力されます。

1〜255

(3)　「コマンド要求受け付け」ログの出力形式

「コマンド要求受け付け」ログの出力形式を次に示します。

C901△日付△時刻△識別名△チェック項目△実行エージェントプロファイル名※1△登録ユーザー名△ユニット属性プロファイル名※2△出力ファイル名△ユニット完全名

注※1

ajschkdefコマンドに-pオプションを指定した場合だけ「△実行エージェントプロファイル名」が出力されます。-pオプションを指定していない場合は出力されません。

注※2

ajschkdefコマンドに-eオプションを指定した場合だけ「△ユニット属性プロファイル名」が出力されます。-eオプションを指定していない場合は出力されません。

出力例

C901 Aug 12 13:30:18 START O jp1admin C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥log¥ajscheckfile.txt net1

各項目について次の表に示します。

表C‒96　「コマンド要求受け付け」ログの出力項目

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

識別名

コマンドの実行種別が出力されます。

START：定義内容の事前チェックの開始

STATUS：定義内容の事前チェックの実行状態表示

1〜6

チェック項目

コマンドで指定したチェック内容のオプション指定値が出力されます（O，M，C，P，H，U，D，Aの形式）。

1〜7

実行エージェントプロファイル名

-pオプションで指定した実行エージェントプロファイル名が出力されます。

1〜255

登録ユーザー名

-uオプションで指定した登録ユーザー名が出力されます。

1〜31

ユニット属性プロファイル名

-eオプションで指定したユニット属性プロファイル名が出力されます。

1〜255

出力ファイル名

-oオプションで指定した出力ファイル名が出力されます。

1〜255

ユニット完全名

コマンドで指定したユニット完全名が出力されます。

1〜961

(4)　「JP1/AJS3 Check Agentサービス起動」ログの出力形式

「JP1/AJS3 Check Agentサービス起動」ログの出力形式を次に示します。

A203△日付△時刻△KAVS3406-I△サービス起動ホスト名

出力例

A203 Aug 12 09:14:22 KAVS3406-I host1

各項目について次の表に示します。

表C‒97　「JP1/AJS3 Check Agentサービス起動」ログの出力項目

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

サービス起動ホスト名

サービス起動ホスト名が出力されます。

1〜255

(5)　「JP1/AJS3 Check Agentサービス停止」ログの出力形式

「JP1/AJS3 Check Agentサービス停止」ログの出力形式を次に示します。

A204△日付△時刻△KAVS3407-I△サービス停止ホスト名

出力例

A204 Aug 12 17:15:20 KAVS3407-I host1

各項目について次の表に示します。

表C‒98　「JP1/AJS3 Check Agentサービス停止」ログの出力項目

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

サービス停止ホスト名

サービス停止ホスト名が出力されます。

1〜255

付録C.4　フレキシブルジョブの実行で出力するログ

フレキシブルジョブ実行要求元ログファイル およびフレキシブルジョブ実行先ログファイルで出力するメッセージを次の表に示します。

表C‒99　フレキシブルジョブの実行で出力するログ

メッセージID

フレキシブルジョブ実行要求元ログファイル

フレキシブルジョブ実行先ログファイル

一斉配信エージェントログファイル

一斉配信エージェントおよび一斉配信先の宛先エージェントログファイル

KAVS8100

○

○

○

−

KAVS8101

○

−

○

−

KAVS8102

−

○

−

−

KAVS8106

○

○

○

−

KAVS8108

−

○

−

−

KAVS8109

−

○

−

−

KAVS8110

○

○

○

−

KAVS8115

○

−

○

−

KAVS8116

○

−

○

−

KAVS8130

−

○

−

−

KAVS8133〜KAVS8136

−

○

−

−

KAVS8137

○

−

○

−

KAVS8138

○

−

○

−

KAVS8139〜KAVS8141

−

○

−

−

KAVS8142

○

−

−

−

KAVS8143

−

○

−

−

KAVS8144

−

−

−

○

KAVS8145

−

−

○

−

KAVS8146

−

−

−

○

KAVS8147

−

−

−

○

KAVS8148

−

−

○

−

KAVS8149

−

−

○

−

KAVS8158

−

−

○

−

KAVS8159

−

−

○

−

KAVS8160

−

−

−

○

KAVS8162

−

−

○

−

KAVS8163

−

−

−

○

KAVS8164

−

−

−

○

（凡例）

○：出力する

−：出力しない

付録C.5　JP1/AJS3 System Control ManagerサービスおよびJP1/AJS3 System Control Agentサービスが出力するログ

Web GUI（マネジメントポータル）でJP1/AJS3 System Control Managerサービスが出力するajssysctlmdログ，およびJP1/AJS3 System Control Agentサービスが出力するajssysctladログ中に出力されるログの一覧を次の表に示します。

表C‒100　JP1/AJS3 System Control ManagerサービスおよびJP1/AJS3 System Control Agentサービスが出力するログ

ログ種別

ログ名称

対応するメッセージのID

対応するJP1イベント

コマンド名

JP1/AJS3 - Viewからの操作

JP1/AJS3 - Web Consoleからの操作

A301

JP1/AJS3 System Control Managerサービス開始

KAVS8500-I

なし

−

−

−

A302

JP1/AJS3 System Control Agentサービス開始

KAVS8501-I

なし

−

−

−

A303

JP1/AJS3 System Control Managerサービス終了

KAVS8502-I

なし

−

−

−

A304

JP1/AJS3 System Control Agentサービス終了

KAVS8503-I

なし

−

−

−

A313

認証の拒否

KAVS1009-W

なし

−

−

マネジメントポータル画面へのログイン

A316

マネージャー用接続元制限による接続拒否

KAVS8040-E

なし

−

−

−

A319

エージェント用接続元制限による接続拒否

KAVS8039-E

なし

−

−

−

C801

クライアントからの要求の開始

KAVS8506-I

なし

−

−

マネジメントポータル画面からの操作開始

C802

マネージャーホストからの要求の開始

KAVS8507-I

なし

−

−

マネジメントポータル画面からの操作開始

C803

クライアントからの要求の終了

KAVS8508-I

なし

−

−

マネジメントポータル画面からの操作終了

C804

マネージャーホストからの要求の終了

KAVS8509-I

なし

−

−

マネジメントポータル画面からの操作終了

（凡例）

−：該当なし

各ログ情報の出力形式と出力項目について次に説明します。各ログ情報で，共通の出力形式については，「付録C.1(1) ログの共通の出力形式」を参照してください。

(1)　「JP1/AJS3 System Control Managerサービス開始」ログの出力形式

「JP1/AJS3 System Control Managerサービス開始」ログの出力形式を次に示します。

A301△日付△時刻△KAVS8500-I△ホスト名

出力例

A301 Jul 28 12:30:59 KAVS8500-I hostA

各項目について次の表に示します。

表C‒101　「JP1/AJS3 System Control Managerサービス開始」ログの出力項目

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ホスト名

JP1/AJS3 System Control Managerサービスが起動されたホスト名が出力されます。

1〜255

(2)　「JP1/AJS3 System Control Agentサービス開始」ログの出力形式

「JP1/AJS3 System Control Agentサービス開始」ログの出力形式を次に示します。

A302△日付△時刻△KAVS8501-I△ホスト名

出力例

A302 Jul 28 12:30:59 KAVS8501-I hostA

各項目について次の表に示します。

表C‒102　「JP1/AJS3 System Control Agentサービス開始」ログの出力項目

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ホスト名

JP1/AJS3 System Control Agentサービスが起動されたホスト名が出力されます。

1〜255

(3)　「JP1/AJS3 System Control Managerサービス終了」ログの出力形式

「JP1/AJS3 System Control Managerサービス終了」ログの出力形式を次に示します。

A303△日付△時刻△KAVS8502-I△ホスト名

出力例

A303 Jul 28 12:30:06 KAVS8502-I hostA

各項目について次の表に示します。

表C‒103　「JP1/AJS3 System Control Managerサービス終了」ログの出力項目

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ホスト名

JP1/AJS3 System Control Managerサービスが終了したホスト名が出力されます。

1〜255

(4)　「JP1/AJS3 System Control Agentサービス終了」ログの出力形式

「JP1/AJS3 System Control Agentサービス終了」ログの出力形式を次に示します。

A304△日付△時刻△KAVS8503-I△ホスト名

出力例

A304 Jul 28 12:30:06 KAVS8503-I hostA

各項目について次の表に示します。

表C‒104　「JP1/AJS3 System Control Agentサービス終了」ログの出力項目

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ホスト名

JP1/AJS3 System Control Agentサービスが終了したホスト名が出力されます。

1〜255

(5)　「認証（ログイン・ユーザーマッピング）の拒否」ログの出力形式

「認証（ログイン・ユーザーマッピング）の拒否」ログの出力形式を次に示します。

A313△日付△時刻△KAVS1009-W△要求元ホストIPアドレス△ユーザー名△ホスト名

出力条件

このログは次のクライアントからの接続で，JP1/Baseでのユーザー認証またはユーザーマッピングに失敗したときに出力されます。

JP1/AJS3 - Web Console（マネジメントポータル画面）

出力例

A313 Feb 28 17:14:01 KAVS1009-W 10.210.38.11 jp1admin hostA

各項目について次の表に示します。

表C‒105　「認証（ログイン・ユーザーマッピング）の拒否」ログの出力項目

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名が出力されます。

0〜20

ホスト名

要求を受け付けたホストのホスト名が出力されます。

1〜255

(6)　「マネージャー用接続元制限による接続拒否」ログの出力形式

「マネージャー用接続元制限による接続拒否」ログの出力形式を次に示します。

A316△日付△時刻△KAVS8040-E△要求元ホストIPアドレス△ユーザー名△ホスト名

出力条件

このログはマネージャー用接続元制限で接続が拒否されたときに出力されます。

出力例

A316 Feb 28 17:14:01 KAVS8040-E 10.210.38.11 jp1admin hostA

各項目について次の表に示します。

表C‒106　「マネージャー用接続元制限による接続拒否」ログの出力項目

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名が出力されます。

0〜20

ホスト名

要求を受け付けたホストのホスト名が出力されます。

1〜255

(7)　「エージェント用接続元制限による接続拒否」ログの出力形式

「エージェント用接続元制限による接続拒否」ログの出力形式を次に示します。

A319△日付△時刻△KAVS8039-E△要求元ホストIPアドレス△ユーザー名△ホスト名

出力条件

このログはエージェント用接続元制限で接続が拒否されたときに出力されます。

出力例

A319 Feb 28 17:14:01 KAVS8039-E 10.210.38.11 jp1admin hostA

各項目について次の表に示します。

表C‒107　「エージェント用接続元制限による接続拒否」ログの出力項目

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名が出力されます。

0〜20

ホスト名

要求を受け付けたホストのホスト名が出力されます。

1〜255

(8)　「クライアントからの要求の開始」ログの出力形式

「クライアントからの要求の開始」ログの出力形式を次に示します。

C801△日付△時刻△KAVS8506-I△ユーザー名△ホスト名△START△要求種別△要求元IPアドレス△要求元識別情報

出力例

C801 Aug 05 17:14:01 KAVS8506-I jp1admin hostA START GETSTATUS 10.210.38.11 JP1/AJS3-WEB

各項目について次の表に示します。

表C‒108　「クライアントからの要求の開始」ログの出力項目

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名が出力されます。

0〜20

ホスト名

要求を受け付けたホストのホスト名が出力されます。

1〜255

要求種別

要求の種別が出力されます。

LOGIN

ログイン

LOGOUT

ログアウト

GETCHARCODE

文字コード取得

GET_SCTLSTATUS

JP1/AJS3 System Control Managerサービス状態確認

STOP_SCTLSRV

JP1/AJS3 System Control Managerサービス停止

GETSTATUS

JP1/AJS3サービスおよびプロセスの状態を取得

5〜14

要求元IPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

要求元を識別するための情報が出力されます。

JP1/AJS3-WEB

要求元がJP1/AJS3 - Web Consoleの場合

SCTLSTATUS

要求元がajssctlstatusコマンドの場合

SCTLSTOP

要求元がajssctlstopコマンドの場合

8〜12

(9)　「マネージャーホストからの要求の開始」ログの出力形式

「マネージャーホストからの要求の開始」ログの出力形式を次に示します。

C802△日付△時刻△KAVS8507-I△ユーザー名△ホスト名△START△要求種別△要求元IPアドレス△要求元識別情報

出力例

C802 Aug 05 17:14:01 KAVS8507-I jp1admin hostA START GETSTATUS 10.210.38.11 GETSTATUS_COM

各項目について次の表に示します。

表C‒109　「マネージャーホストからの要求の開始」ログの出力項目

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名が出力されます。

0〜20

ホスト名

要求を受け付けたホストのホスト名が出力されます。

1〜255

要求種別

要求の種別が出力されます。

GETCHARCODE

文字コード取得

GET_SCTLSTATUS

JP1/AJS3 System Control Agentサービス状態確認

STOP_SCTLSRV

JP1/AJS3 System Control Agentサービス停止

GETSTATUS

JP1/AJS3サービスおよびプロセスの状態を取得

9〜14

要求元IPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

要求元を識別するための情報が出力されます。

GETSTATUS_COM

要求元がJP1/AJS3サービスおよびプロセスの状態取得の場合

SCTLSTATUS

要求元がajssctlstatusコマンドの場合

SCTLSTOP

要求元がajssctlstopコマンドの場合

8〜13

(10)　「クライアントからの要求の終了」ログの出力形式

「クライアントからの要求の終了」ログの出力形式を次に示します。

C803△日付△時刻△KAVS8508-I△ユーザー名△ホスト名△END△要求種別△要求元IPアドレス△要求元識別情報

出力例

C803 Aug 05 17:14:01 KAVS8508-I jp1admin hostA END GETSTATUS 10.210.38.11 JP1/AJS3-WEB

各項目について次の表に示します。

表C‒110　「クライアントからの要求の終了」ログの出力項目

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名が出力されます。

0〜20

ホスト名

要求を受け付けたホストのホスト名が出力されます。

1〜255

要求種別

要求の種別が出力されます。

LOGIN

ログイン

LOGOUT

ログアウト

GETCHARCODE

文字コード取得

GET_SCTLSTATUS

JP1/AJS3 System Control Managerサービス状態確認

STOP_SCTLSRV

JP1/AJS3 System Control Managerサービス停止

GETSTATUS

JP1/AJS3サービスおよびプロセスの状態を取得

5〜14

要求元IPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

要求元を識別するための情報が出力されます。

JP1/AJS3-WEB

要求元がJP1/AJS3 - Web Consoleの場合

SCTLSTATUS

要求元がajssctlstatusコマンドの場合

SCTLSTOP

要求元がajssctlstopコマンドの場合

8〜12

(11)　「マネージャーホストからの要求の終了」ログの出力形式

「マネージャーホストからの要求の終了」ログの出力形式を次に示します。

C804△日付△時刻△KAVS8509-I△ユーザー名△ホスト名△END△要求種別△要求元IPアドレス△要求元識別情報

出力例

C804 Aug 05 17:14:01 KAVS8509-I jp1admin hostA END GETSTATUS 10.210.38.11, GETSTATUS_COM

各項目について次の表に示します。

表C‒111　「マネージャーホストからの要求の終了」ログの出力項目

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名が出力されます。

0〜20

ホスト名

要求を受け付けたホストのホスト名が出力されます。

1〜255

要求種別

要求の種別が出力されます。

GETCHARCODE

文字コード取得

GET_SCTLSTATUS

JP1/AJS3 System Control Agentサービス状態確認

STOP_SCTLSRV

JP1/AJS3 System Control Agentサービス停止

GETSTATUS

JP1/AJS3サービスおよびプロセスの状態を取得

9〜14

要求元IPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

要求元を識別するための情報が出力されます。

GETSTATUS_COM

要求元がJP1/AJS3サービスおよびプロセスの状態取得の場合

SCTLSTATUS

要求元がajssctlstatusコマンドの場合

SCTLSTOP

要求元がajssctlstopコマンドの場合

8〜13

付録D　組み込みDBの動作に関する知識

組み込みDBの動作に関する知識について説明します。

付録D.1　組み込みDBシステムと組み込みDBプロセス

組み込みDBでは，OS上で稼働している複数のプロセスが，互いに協力してデータベースへのアクセスを管理するという形態をとっています。この管理単位のことを，組み込みDBシステム，その中で稼働する各プロセスのことを，組み込みDBプロセスと呼びます。

次の図に示すように，一つの組み込みDBシステムには，複数の組み込みDBプロセスがあります。一つの組み込みDBシステム上で，複数個同時に稼働する組み込みDBプロセスもあれば，一つしか稼働しない組み込みDBプロセスもあります。このような組み込みDBのプロセス構成やプロセス数については，「付録B.4 組み込みDBのプロセス一覧」を参照してください。

図D‒1　組み込みDBシステムと組み込みDBプロセスの関係

このマニュアルでは，「組み込みDBシステム」のことを，「組み込みDBサーバ」，または単に「組み込みDB」と記載することもあります。組み込みDBを構成するそれぞれのプロセスについて説明する場合には，「組み込みDBプロセス」のように，「プロセス」であることを明記します。

付録D.2　組み込みDBプロセス

(1)　組み込みDBプロセスの種類

組み込みDBのプロセスについて，次に説明します。

(a)　組み込みDBプロセス管理プロセス（pdprcdプロセス）

Windowsの場合，組み込みDBサービスを開始するとpdprcdプロセスが生成され，組み込みDBサービスを停止するとpdprcdプロセスが消滅します。組み込みDBサービスを停止しないでajsembdbstopコマンドで組み込みDBシステムを停止した場合，pdprcdプロセスは消滅しないため，OS上に常駐したままになります。

UNIXの場合，ajsembdbstartコマンドで組み込みDBを開始するとpdprcdプロセスが生成されます。ajsembdbstopコマンドで組み込みDBシステムを停止するとpdprcdプロセスが消滅します。

(b)　組み込みDBシステムの稼働中にOS上に存在するプロセス

組み込みDBシステムを開始すると，pdprcdプロセスが子プロセスを生成します。これらのプロセスは，組み込みDBシステムの稼働中，OS上に存在してデータベースアクセスを制御します。組み込みDBを停止すると，OS上から消滅します。

(c)　組み込みDB操作コマンドプロセス

組み込みDB操作コマンドを実行すると，必要な処理を実行するためのプロセスが生成されます。これらのプロセスは，処理が終了したら，直ちに消滅します。

組み込みDB操作コマンドには，組み込みDBシステムが稼働中にだけ実行できるものと，稼働状態に関係なく実行できるものとがあります。

(2)　組み込みDBプロセスの状態遷移

組み込みDBシステムの動作に伴う，組み込みDBプロセスの動作を次の図に示します。

図D‒2　組み込みDBシステムの動作に伴う組み込みDBプロセスの動作

組み込みDBプロセスの動作について，次に説明します。

(a)　生成

UNIXの場合，pdprcdプロセスはajsembdbstartコマンドによって生成されます。

Windowsの場合，pdprcdプロセスは組み込みDBサービスによって生成されます。

pdprcdプロセス以外のプロセスは，pdprcdプロセスまたは実行された組み込みDB操作コマンドによって生成されます。

(b)　正常終了

組み込みDBプロセスは，存在理由がなくなると，使用した資源（メモリー，ファイルなど）の削除などのあと始末処理を実行したあと，OS上から消滅します。これを正常終了と呼びます。

正常終了のことを「正常停止」と記載することもあります。

(c)　強制終了

組み込みDBプロセスが正常終了する契機でなくても，発生している要求を満たすために，組み込みDBプロセスを直ちに終了させる必要がある場合があります。この場合，pdprcdプロセスが，各組み込みDBプロセスに対して即時終了要求を送信します。それを受けた組み込みDBプロセスは，あと始末処理をしないで直ちに終了します。これを，強制終了と呼びます。

組み込みDBプロセスが強制終了すると，あと始末処理をする専用の組み込みDBプロセスが起動し，強制終了した組み込みDBプロセスの代わりにあと始末処理を実行します。

強制終了は，主に次のような契機で発生します。

組み込みDBシステムの強制停止（ajsembdbstopコマンド-fオプション指定）

組み込みDB操作コマンドの中断（ajsembdbcancelコマンド）

強制終了のことを「強制停止」と記載することもあります。

(d)　異常終了

組み込みDBプロセスは，稼働を続行できないような障害が発生すると，あと始末処理をしないでOS上から消滅します。これを異常終了と呼びます。

組み込みDBプロセスが異常終了すると，あと始末処理をする専用の組み込みDBプロセスが起動し，異常終了した組み込みDBプロセスの代わりにあと始末処理を実行します。さらに，異常終了した状況が致命的で，組み込みDBシステム全体の稼働が続行できないと判断された場合には，組み込みDBシステムを異常終了させます。

異常終了は，主に次のような契機で発生します。

上書きできるシステムログがないことの検知

メモリー不足やディスク容量満杯などによる稼働続行不可の検知

メモリー破壊などの矛盾の検知

付録D.3　組み込みDBシステム

組み込みDBシステムの状態遷移について，次の図に示します。

図D‒3　組み込みDBシステムの状態遷移

図中の組み込みDBシステムの永続的な状態および過渡的な状態については「(1) 組み込みDBシステムの状態」で，組み込みDBシステムの事象については「(2) 組み込みDBシステムの事象」でそれぞれ説明します。

(1)　組み込みDBシステムの状態

図D-3の，永続的な状態および過渡的な状態について説明します。

組み込みDBシステムの状態は，ajsembdbstatusコマンドに-sオプションを指定して確認できます。図D-3中の永続的な状態および過渡的な状態にある括弧内の文字列は，ajsembdbstatusコマンドに-sオプションを指定して表示される「UNIT-STAT」欄の値に対応しています。

(a)　停止状態（STOP）

OS上に，pdprcdプロセス以外の組み込みDBプロセスがない状態を「停止状態」と呼びます。ただし，Windowsの場合，組み込みDBサービスを開始させていないときは，pdprcdプロセスも存在しません。

この状態のとき，スケジューラーデータベースにはアクセスできません。

(b)　開始途中（STARTING）

「停止状態」から「稼働状態」へ遷移する過程の状態を「開始途中」と呼びます。組み込みDBプロセスは順次起動中で，各プロセスは稼働するための準備処理を実行中です。「開始途中」は過渡的な状態で，この状態にとどまることはありません。

この状態のとき，スケジューラーデータベースにはアクセスできません。

(c)　稼働状態（ONLINE）

pdprcdプロセスの子プロセスがすべて起動完了し，初期化処理を完了した時点で，組み込みDBはデータベースアクセス処理を受け付けられる状態になります。この状態を「稼働状態」と呼びます。

スケジューラーデータベースにアクセスできるのは，この状態のときだけです。

(d)　停止途中（STOPPING）

正常停止の場合に，「稼働状態」から「停止状態」へ遷移する過程の状態を「停止途中」と呼びます。組み込みDBのプロセスは順次停止中で，各プロセスは停止するための準備処理を実行中です。「停止途中」は過渡的な状態で，この状態にとどまることはありません。

なお，強制停止および異常終了の場合は，この状態を経由しません。

この状態のとき，スケジューラーデータベースにはアクセスできません。

(e)　再起動中断状態（PAUSE）

障害が発生した場合にだけ発生する状態に「再起動中断状態」があります。

UNIXで，組み込みDBに障害が頻発（30分※以内に連続3回※）すると，この状態になります。Windowsで同様の状況が発生した場合は，「停止状態」になります。

停止状態と同様に，pdprcdプロセス以外のプロセスはOS上にありません。

この状態になると，組み込みDBシステム管理者が障害を除去し，除去したことを明示（ajsembdbstartコマンドの-Rオプション指定）するまでは，再起動しても開始できません。

この状態のとき，スケジューラーデータベースにはアクセスできません。

注※

固定値です。変更できません。

(2)　組み込みDBシステムの事象

組み込みDBシステムの状態遷移には，組み込みDBシステム管理者が実行する組み込みDB操作コマンドによって発生する事象と，組み込みDBシステムによって自動的に発生する事象があります。

図D-3の，事象について次に説明します。

(a)　正常開始・再開始

停止状態の組み込みDBシステムを開始すると，開始途中状態を経て，稼働状態に遷移します。

環境構築直後，または正常停止後の開始を正常開始と呼びます。

強制停止後，または異常終了後の開始を再開始と呼びます。

(b)　正常停止

稼働状態の組み込みDBシステムを正常停止すると，停止途中状態を経て，停止状態に遷移します。

正常停止のことを「正常終了」と記載することもあります。

(c)　強制停止

稼働状態の組み込みDBシステムを強制停止すると，停止途中状態を経由しないで，停止状態に遷移します。

強制停止のことを「強制終了」と記載することもあります。

(d)　異常終了

稼働状態の組み込みDBシステムで何らかの障害が発生すると，組み込みDBシステムは，被害拡大を防ぐために，停止状態または再起動中断状態に遷移します。これを異常終了と呼びます。

具体的には，pdprcdプロセスが，ほかの組み込みDBプロセスをすべて強制終了させます。通常，異常終了すると停止状態に遷移します。ただし，30分※以内に3回※連続で異常終了すると，再起動中断状態に遷移します。

注※

固定値です。変更できません。

異常終了は，主に次のような契機で発生します。

上書きできるシステムログがないことの検知

メモリー不足やディスク容量満杯などによる稼働続行不可の検知

ディスク上のシステム領域破壊の検知

(e)　障害除去後開始

再起動中断状態の組み込みDBシステムに対して障害を除去したあと，ajsembdbstartコマンドに-Rオプションを指定して実行すると，開始途中状態を経て稼働状態に遷移します。この操作を，障害除去後開始と呼びます。この操作は，UNIXの場合にだけ発生します。

付録E　各バージョンの変更内容

各バージョンでの変更点については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　付録B 各バージョンの変更内容」を参照してください。

付録F　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　付録C このマニュアルの参考情報」を参照してください。

付録G　用語解説

用語解説については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　付録D 用語解説」を参照してください。

索引

A

ajs.exe[1]

ajs2java.exe[1]

ajsagtmd[1]

ajsagtmd.exe[1]

ajsagtmond[1]

ajsagtmond.exe[1]

ajscdinetd[1]、[2]

ajscdinetd.exe[1]、[2]

ajscdinetd内部ログ（UNIX）[1]

ajscdinetd内部ログ（Windows）[1]

ajschkagtd[1]、[2]

ajschkagtd.exe[1]、[2]

ajschkagtsvc.exe[1]、[2]

ajschkmand[1]

ajschkmand.exe[1]

ajschkmansvc.exe[1]

ajsdbmgrd[1]

ajsdbmgrd.exe[1]

ajsdbmgrd内部ログ（UNIX）[1]

ajsdbmgrd内部ログ（Windows）[1]

ajsflbd[1]

ajsflbd.exe[1]

ajsflowd[1]

ajsflowd.exe[1]

ajsfxbcctl[1]、[2]

ajsfxbcctl.exe[1]、[2]

ajsfxdstr[1]、[2]

ajsfxdstr.exe[1]、[2]

ajsfxexec[1]、[2]

ajsfxexec.exe[1]、[2]

ajsgwd[1]

ajsgwd.exe[1]

ajsgwmasterd[1]、[2]

ajsgwmasterd.exe[1]、[2]

ajshlogd[1]

ajshlogd.exe[1]

ajsinetd[1]、[2]

ajsinetd.exe[1]、[2]

ajsinetd内部ログ（UNIX）[1]

ajsinetd内部ログ（Windows）[1]

ajslogd[1]

ajslogd.exe[1]

ajsmasterd[1]、[2]

ajsmasterd.exe[1]、[2]

ajsmonsvr[1]、[2]

ajsmonsvr.exe[1]、[2]

ajsmonsvr内部ログ（UNIX）[1]

ajsmonsvr内部ログ（Windows）[1]

ajsnetwd[1]

ajsnetwd.exe[1]

ajsovstatd[1]

ajsovstatd.exe[1]

ajsqlagtd[1]、[2]

ajsqlagtd.exe[1]、[2]

ajsqlasvc.exe[1]、[2]

ajsqlcltd.exe[1]

ajsqlfsvc.exe[1]

ajsqlftpd[1]

ajsqlftpd.exe[1]

ajsrcmdsvr[1]、[2]

ajsrcmdsvr.exe[1]、[2]

ajsremnetcl[1]

ajsremnetcl.exe[1]

ajsreqd[1]

ajsreqd.exe[1]

ajsschbd.exe[1]、[2]

ajsschd[1]

ajsschd.exe[1]

ajsshmdelコマンドトレースログファイル[1]、[2]

ajssubd[1]

ajssubd.exe[1]

ajssubwd[1]

ajssubwd.exe[1]

ajssysctlad[1]、[2]

ajssysctlad.exe[1]、[2]

ajssysctlad内部ログ（UNIX）[1]

ajssysctlad内部ログ（Windows）[1]

ajssysctladログ（UNIX）[1]

ajssysctladログ（Windows）[1]

ajssysctlarc[1]、[2]

ajssysctlarc.exe[1]、[2]

ajssysctlasvc.exe[1]、[2]

ajssysctlmd[1]

ajssysctlmd.exe[1]

ajssysctlmd内部ログ（UNIX）[1]

ajssysctlmd内部ログ（Windows）[1]

ajssysctlmdログ（UNIX）[1]

ajssysctlmdログ（Windows）[1]

ajssysctlmrc[1]

ajssysctlmrc.exe[1]

ajssysctlmsvc.exe[1]

ajssysctlトレースログファイル（UNIX）[1]

ajssysctlトレースログファイル（Windows）[1]

as_iescscm.exe[1]、[2]

as_iescsvr.exe[1]、[2]

as_manager.exe[1]、[2]、[3]、[4]

as_player[1]、[2]

as_player.exe[1]、[2]、[3]、[4]

as_service.exe[1]、[2]

C

cjstartsv[1]

cjstartsv.exe[1]

Cm2連携ログ（UNIX）[1]

Cm2連携ログ（Windows）[1]

H

httpsd[1]、[2]

httpsd.exe[1]、[2]、[3]

HTTP接続ジョブ実行内部トレースログファイル（UNIX）[1]

HTTP接続ジョブ実行内部トレースログファイル（Windows）[1]

HTTP接続ジョブの実行に関するトラブルの対処方法[1]

HTTP接続ジョブを実行すると異常終了となる[1]

I

ISAMファイルが不正になった場合の対処[1]

J

jajs_agtd[1]、[2]

jajs_agtd.exe[1]、[2]

jajs_cnvdbコマンド実行ログ（UNIX）[1]

jajs_cnvdbコマンド実行ログ（Windows）[1]

jajs_configコマンドトレースログファイル（UNIX）[1]

jajs_configコマンドトレースログファイル（Windows）[1]

jajs_dbbackupコマンド実行ログ（UNIX）[1]

jajs_dbbackupコマンド実行ログ（Windows）[1]

jajs_dbmd[1]、[2]

jajs_dbmd.exe[1]、[2]

jajs_dbrestoreコマンド実行ログ（UNIX）[1]

jajs_dbrestoreコマンド実行ログ（Windows）[1]

jajs_extdbコマンドトレースログファイル（UNIX）[1]

jajs_extdbコマンドトレースログファイル（Windows）[1]

jajs_hstd[1]、[2]

jajs_hstd.exe[1]、[2]

jajs_killall.clusterコマンドトレースログファイル（UNIX）[1]

jajs_migrateコマンドトレースログファイル（UNIX）[1]

jajs_migrateコマンドトレースログファイル（Windows）[1]

jajs_pmtconコマンドトレースログファイル（UNIX）[1]

jajs_pmtconコマンドトレースログファイル（Windows）[1]

jajs_schd[1]、[2]

jajs_schd.exe[1]、[2]

jajs_service.exe[1]、[2]

jajs_setup_clusterコマンドトレースログファイル（UNIX）[1]

jajs_setup_clusterコマンドトレースログファイル（Windows）[1]

jajs_setupコマンドトレースログファイル（UNIX）[1]

jajs_setupコマンドトレースログファイル（Windows）[1]

jajs_spmd[1]、[2]

jajs_spmd.exe[1]、[2]

jajs_web_service.exe[1]

jajsshowadminusrコマンドトレースログファイル（UNIX）[1]、[2]

java.exe[1]

JP1/AJS2 Queueless Agentサービス[1]

JP1/AJS2 Queueless File Transferサービス[1]

JP1/AJS3 Check Agentサービス[1]、[2]

JP1/AJS3 Check Managerサービス[1]、[2]

JP1/AJS3 Console Agentのファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・JP1/AJS3 Console Agent使用時）[1]

JP1/AJS3 Console Agentのファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・JP1/AJS3 Console Agent使用時）[1]

JP1/AJS3 Console Viewのファイル一覧（JP1/AJS3 - View・JP1/AJS3 Console View使用時）[1]

JP1/AJS3 Console Viewのフォルダ一覧（JP1/AJS3 - View・JP1/AJS3 Console View使用時）[1]

JP1/AJS3 HTTP Serverサービス[1]、[2]

JP1/AJS3 Queueless Agentサービス[1]

JP1/AJS3 Queueless File Transferサービス[1]

JP1/AJS3 Web Application Serverサービス[1]

JP1/AJS3 - Agentのログファイルおよびディレクトリ一覧（UNIXの場合）[1]

JP1/AJS3 - Agentのログファイルおよびフォルダ一覧（Windowsの場合）[1]

JP1/AJS3 - Managerのログファイルおよびディレクトリ一覧（UNIXの場合）[1]

JP1/AJS3 - Managerのログファイルおよびフォルダ一覧（Windowsの場合）[1]

JP1/AJS3 - Viewのログファイルおよびフォルダ一覧（Windowsの場合）[1]

JP1/AJS3 - Web Consoleのログファイルおよびディレクトリ一覧（UNIXの場合）[1]

JP1/AJS3 - Web Consoleのログファイルおよびフォルダ一覧（Windowsの場合）[1]

JP1/IM2連携用コマンド一時出力ファイル（UNIX）[1]

JP1/IM2連携用コマンド一時出力ファイル（Windows）[1]

JP1/IM2連携用コマンド内部エラーログ（UNIX)[1]

JP1/IM2連携用コマンド内部エラーログ（Windows）[1]

JP1/IM2連携用コマンド内部情報ログ（UNIX)[1]

JP1/IM2連携用コマンド内部情報ログ（Windows）[1]

JP1/IM2連携用コマンド内部トレースログ（UNIX）[1]

JP1/IM2連携用コマンド内部トレースログ（Windows)[1]

jp1ajs2_setup_clusterコマンドトレースログファイル（UNIX）[1]

jpoagent[1]、[2]、[3]、[4]

jpoagent.exe[1]、[2]、[3]、[4]

jpoagtsub[1]、[2]

jpoagtsub.exe[1]、[2]

jpocwtflMain[1]、[2]

jpocwtflMain.exe[1]、[2]

jpocwtflSub[1]、[2]

jpocwtflSub.exe[1]、[2]

jpocwtmlmain[1]、[2]

jpocwtmlmain.exe[1]、[2]

jpocwttmMain[1]、[2]

jpocwttmMain.exe[1]、[2]

jpoeventwatch[1]、[2]

jpoeventwatch.exe[1]、[2]

jpoevsearch[1]、[2]

jpoevsearch.exe[1]、[2]

jpomanager[1]、[2]、[3]

jpomanager.exe[1]、[2]、[3]

jpomgrsub[1]

jpomgrsub.exe[1]

jpomlapirec.exe[1]、[2]、[3]、[4]

jpomlapirec2.exe[1]、[2]、[3]、[4]

jpomlapisend.exe[1]、[2]、[3]、[4]

jpomlapisend2.exe[1]、[2]、[3]、[4]

jpomldsk.exe[1]、[2]

jpomlsrv.exe[1]、[2]

jpqagt[1]、[2]

jpqagt.exe[1]、[2]

jpqagtchild[1]、[2]

jpqagtdmn[1]、[2]

jpqman[1]、[2]

jpqman.exe[1]、[2]

jpqmon[1]、[2]、[3]、[4]

jpqmon.exe[1]、[2]、[3]、[4]

jpqnfyfd[1]

jpqnfyfd.exe[1]

K

KAVS8029-E（トラブルへの対処方法）[1]、[2]

KAVS8033-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVT0414-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU1203-E（トラブルへの対処方法）[1]、[2]

KAVU1204-E（トラブルへの対処方法）[1]、[2]

KAVU2251-E（トラブルへの対処方法）[1]、[2]

KAVU3284-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU3521-W（トラブルへの対処方法）[1]、[2]

KAVU3531-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU3571-W（トラブルへの対処方法）[1]、[2]

KAVU3577-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU3586-W（トラブルへの対処方法）[1]、[2]

KAVU4254-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4511-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4512-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4514-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4515-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4520-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4530-W（トラブルへの対処方法）[1]、[2]

KAVU4531-W（トラブルへの対処方法）[1]、[2]

KAVU4538-W（トラブルへの対処方法）[1]、[2]

KAVU4546-W（トラブルへの対処方法）[1]、[2]

KAVU4547-W（トラブルへの対処方法）[1]、[2]

KAVU4548-W（トラブルへの対処方法）[1]、[2]

KAVU4551-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4560-W（トラブルへの対処方法）[1]、[2]

KAVU4563-W（トラブルへの対処方法）[1]、[2]

KAVU4571-W（トラブルへの対処方法）[1]、[2]

KAVU4580-W（トラブルへの対処方法）[1]、[2]

KAVU4581-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4583-W（トラブルへの対処方法）[1]、[2]

KAVU4597-W（トラブルへの対処方法）[1]、[2]

KAVU4721-E（トラブルへの対処方法）[1]、[2]

KAVU5282-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU5284-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU5285-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU5287-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU5501-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU5921-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU5950-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU7533-E（トラブルへの対処方法）[1]、[2]、[3]、[4]

KAVV3102-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVV3103-E（トラブルへの対処方法）[1]、[2]

KAVV400-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVV401-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVV458-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVV459-E（トラブルへの対処方法）[1]

L

Linux版JP1/AJS3 - Web Consoleの親プロセスおよび子プロセス一覧[1]

O

ODBC内部エラーログ（UNIX）[1]

ODBC内部エラーログ（Windows）[1]

OSが異常終了したときの対処方法[1]

Outlookを使用しないメール送信ジョブのログ[1]

P

pd_buf_dfw[1]

pd_buf_dfw.exe[1]

pdlogd[1]

pdlogd.exe[1]

pdlogswd[1]

pdlogswd.exe[1]

pdmgrd[1]

pdmlgd[1]

pdmlgd.exe[1]

pdprcd[1]、[2]

pdprcd.exe[1]、[2]

pdrdmd[1]

pdrdmd.exe[1]

pdrsvre[1]

pdrsvre.exe[1]

pdscdd[1]

pdscdd.exe[1]

pdsds[1]

pdsds.exe[1]

pdservice.exe[1]

pdsha.exe[1]

pdstsd[1]

pdstsd.exe[1]

pdtrnd[1]

pdtrnd.exe[1]

pdtrnrvd[1]

pdtrnrvd.exe[1]

R

rotatelogs2[1]

rotatelogs2.exe[1]、[2]

U

UNIX版JP1/AJS3 - Agentの親プロセスおよび子プロセス一覧[1]

UNIX版JP1/AJS3 - Agentの子プロセスおよび詳細プロセス一覧[1]

UNIX版JP1/AJS3 - Managerの親プロセスおよび子プロセス一覧（標準構成）[1]

UNIX版JP1/AJS3 - Managerの子プロセスおよび詳細プロセス一覧（標準構成）[1]

UNIX版組み込みDBの親プロセスおよび子プロセス一覧[1]

W

Windows版JP1/AJS3 - Agentの親プロセスおよび子プロセス一覧[1]

Windows版JP1/AJS3 - Agentの子プロセスおよび詳細プロセス一覧[1]

Windows版JP1/AJS3 - Managerの親プロセスおよび子プロセス一覧（標準構成）[1]

Windows版JP1/AJS3 - Managerの子プロセスおよび詳細プロセス一覧（標準構成）[1]

Windows版JP1/AJS3 - Viewのプロセス一覧[1]

Windows版組み込みDBの親プロセスおよび子プロセス一覧[1]

あ

アクションジョブの実行に関するトラブルの対処方法[1]

アクションジョブを実行すると異常終了となる[1]

い

移行コマンド実行ログ[1]

一斉配信エージェントおよび一斉配信の宛先エージェントログファイル（UNIX）[1]

一斉配信エージェントおよび一斉配信の宛先エージェントログファイル（Windows）[1]

一斉配信エージェントログファイル（UNIX）[1]

一斉配信エージェントログファイル（Windows）[1]

イベント監視ログ（UNIX）[1]

イベント監視ログ（Windows）[1]

イベント検索ログ（UNIX）[1]

イベント検索ログ（Windows）[1]

イベントジョブ実行結果ログファイル（UNIX）[1]

イベントジョブ実行結果ログファイル（Windows）[1]

イベント・アクション共通エラーログ（UNIX）[1]

イベント・アクション共通エラーログ（Windows）[1]

イベント・アクション共通ログ（UNIX）[1]

イベント・アクション共通ログ（Windows）[1]

イベント・アクション制御エージェントログ（UNIX）[1]

イベント・アクション制御エージェントログ（Windows）[1]

イベント・アクション制御マネージャーログ（UNIX）[1]

イベント・アクション制御マネージャーログ（Windows）[1]

インポートコマンドトレースログファイル（UNIX）[1]

インポートコマンドトレースログファイル（Windows）[1]

え

エージェント監視トレースログファイル（UNIX）[1]

エージェント監視トレースログファイル（Windows）[1]

エージェント管理トレースログ（UNIX）[1]

エージェント管理トレースログ（Windows）[1]

エージェント管理ログ（UNIX）[1]

エージェント管理ログ（Windows）[1]

エクスポートコマンドトレースログファイル（UNIX）[1]

エクスポートコマンドトレースログファイル（Windows）[1]

か

各バージョンの変更内容[1]

カスタムジョブの実行に関するトラブルの対処方法[1]

カスタムジョブを実行すると異常終了となる[1]

稼働状況ログファイル（UNIX）[1]

稼働状況ログファイル（Windows）[1]

き

キューレスエージェントサービスが出力するログ[1]

キューレスエージェントプロセス[1]、[2]

キューレスジョブ実行内部ログ（UNIX）[1]

キューレスジョブ実行内部ログ（Windows）[1]

キューレスジョブのステータスファイル（UNIX）[1]

キューレスジョブのステータスファイル（Windows）[1]

キューレストレースログファイル（UNIX）[1]

キューレストレースログファイル（Windows）[1]

キューレスファイル転送プロセス[1]、[2]

キューレスログファイル[1]、[2]、[3]

キューレスログファイル（Windows）[1]

キューレスログファイル中に出力されるログの一覧[1]

共通のスケジューラートレースログ（Windows）[1]

共通メッセージログ[1]

く

組み込みDBが終了できないときの対処方法[1]

組み込みDB自動メンテナンスログ（UNIX）[1]

組み込みDB自動メンテナンスログ（Windows）[1]

組み込みDB操作コマンド実行ログ（UNIX）[1]

組み込みDB操作コマンド実行ログ（Windows）[1]

組み込みDBのファイルおよびフォルダ一覧（Windows版）[1]

組み込みDBのプロセス一覧[1]

クラスタ運用時のログ出力先ディレクトリ（UNIXの場合）[1]

クラスタ運用時のログ出力先フォルダ（Windowsの場合）[1]

さ

最大ディスク占有量（UNIXの場合）[1]

最大ディスク占有量（Windowsの場合）[1]

最大ディスク占有量（Windowsの場合）[1]

し

システム管理ログ（UNIX）[1]

システム管理ログ（Windows）[1]

システム障害通知ログ[1]

実行間隔制御ログ（UNIX）[1]

実行間隔制御ログ（Windows）[1]

自動再編成ログファイル（UNIX）[1]

自動再編成ログファイル（Windows）[1]

ジョブ実行エージェントログ（UNIX）[1]

ジョブ実行エージェントログ（Windows）[1]

ジョブ実行環境データベース再編成ログ（UNIX）[1]

ジョブ実行環境データベース再編成ログ（Windows）[1]

ジョブ実行クライアントログ（UNIX）[1]

ジョブ実行クライアントログ（Windows）[1]

ジョブ実行結果ログファイル（UNIX）[1]

ジョブ実行結果ログファイル（Windows）[1]

ジョブ実行状態通知ログ（UNIX）[1]

ジョブ実行状態通知ログ（Windows）[1]

ジョブ実行内部ログ（UNIX）[1]、[2]、[3]、[4]

ジョブ実行内部ログ（Windows）[1]、[2]、[3]、[4]

ジョブ実行マネージャーログ（UNIX）[1]

ジョブ実行マネージャーログ（Windows）[1]

す

スケジューラーサービス単位のスケジューラートレースログ（Windows）[1]

スケジューラーサービス単位のトレースログ（UNIX）[1]

スケジューラーログ[1]

スケジューラーログ（UNIX）[1]

スケジューラーログ（Windows）[1]

スケジューラーログ一覧[1]

せ

接続中のプロセスがあるため組み込みDBが終了できないときの対処方法[1]

設定変更の詳細（UNIXの場合）[1]

設定変更の詳細（Windowsの場合）[1]

つ

通信制御トレースログ（UNIX）[1]

通信制御トレースログ（Windows）[1]

通信制御ログ（UNIX）[1]

通信制御ログ（Windows）[1]

て

定義チェックトレースログファイル（UNIX）[1]

定義チェックトレースログファイル（Windows）[1]

定義チェックログファイル（UNIX）[1]

定義チェックログファイル（Windows）[1]

デフォルトのディスク占有量（UNIXの場合）[1]

デフォルトのディスク占有量（Windowsの場合）[1]、[2]

と

統合トレースログ[1]

トラブル発生時の資料の採取方法[1]

トラブルへの対処方法[1]

トレースログ（UNIX）[1]

ひ

標準ジョブの実行に関するトラブルの対処方法[1]

標準ジョブを実行すると異常終了となる[1]

ふ

ファイルおよびディレクトリ一覧[1]

ファイル監視ログ（UNIX）[1]

ファイル監視ログ（Windows）[1]

ファイルの切り替え時期（UNIXの場合）[1]

ファイルの切り替え時期（Windowsの場合）[1]

フレキシブルジョブ実行先ログファイル（UNIX）[1]

フレキシブルジョブ実行先ログファイル（Windows）[1]

フレキシブルジョブ実行要求元ログファイル（UNIX）[1]

フレキシブルジョブ実行要求元ログファイル（Windows）[1]

フレキシブルジョブ実行用プロセス[1]

フレキシブルジョブトレースログファイル（UNIX）[1]

フレキシブルジョブトレースログファイル（Windows）[1]

フロー制御サブプロセス内部ログ（UNIX）[1]

フロー制御サブプロセス内部ログ（Windows）[1]

プロセス一覧（UNIXの場合）[1]

プロセス一覧（Windowsの場合）[1]

プロセス構成図[1]

ま

マシン構成の調査に使用するコマンド[1]

マネジメントポータル実行環境内部ログ（UNIX）[1]

マネジメントポータル実行環境内部ログ（Windows）[1]

め

メール監視ログ（UNIX）[1]

メール監視ログ（共通，Windows）[1]

メール監視ログ（メール連携をサービス上で行う場合，Windows）[1]

メール監視ログ（メール連携をデスクトップ上で行う場合，Windows）[1]

メール配信ログ（UNIX）[1]

メンテナンスログファイル（UNIX）[1]

メンテナンスログファイル（Windows）[1]

ゆ

ユーザーが作成・変更できるファイル一覧（JP1/AJS3 - View）[1]

ユーザーが作成・変更できるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・JP1/AJS3 Console Manager使用時）[1]

ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・外部DB利用時）[1]

ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent・HTTP接続ジョブ使用時）[1]

ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent・UNIXジョブ使用時）[1]

ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent・メール連携使用時）[1]

ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・HTTP接続ジョブ使用時）[1]

ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・UNIXジョブ使用時）[1]

ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・メール連携使用時）[1]

ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent・HTTP接続ジョブ使用時）[1]

ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent・PCジョブ使用時）[1]

ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・HTTP接続ジョブ使用時）[1]

ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・PCジョブ使用時）[1]

ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent・メール連携使用時）[1]

ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・メール連携使用時）[1]

ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・外部DB利用時）[1]

ユーザーが参照，または変更する必要のないファイル一覧（JP1/AJS3 - View・HP NNM連携使用時）[1]

ユーザーが参照，または変更する必要のないファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent・HP NNM連携使用時）[1]

ユーザーが参照，または変更する必要のないファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・HP NNM連携使用時）[1]

ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびディレクトリ一覧（Linux版JP1/AJS3 - Web Console）[1]

ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent）[1]

ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent・HP NNM連携使用時）[1]

ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager）[1]

ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・HP NNM連携使用時）[1]

ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent）[1]

ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager）[1]

ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Web Console）[1]

ユーザーが参照，または変更する必要のないフォルダ一覧（JP1/AJS3 - View）[1]

ユーザーが参照できるディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent・メール連携使用時）[1]

ユーザーが参照できるディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・メール連携使用時）[1]

ユーザーが参照できるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent・HP NNM連携使用時）[1]

ユーザーが参照できるファイルおよびディレクトリ一覧（Linux版JP1/AJS3 - Web Console）[1]

ユーザーが参照できるファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent）[1]

ユーザーが参照できるファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager）[1]

ユーザーが参照できるファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・JP1/AJS3 Console Manager使用時）[1]

ユーザーが参照できるファイルおよびフォルダ一覧（JP1/AJS3 - View）[1]

ユーザーが参照できるファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent）[1]

ユーザーが参照できるファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager）[1]

ユーザーが参照できるファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・JP1/AJS3 Console Manager使用時）[1]

ユーザーが参照できるファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Web Console）[1]

ユーザーが参照できるフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent・メール連携使用時）[1]

ユーザーが参照できるフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・メール連携使用時）[1]

ユーザーが参照または変更する必要のないファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・JP1/AJS3 Console Manager使用時）[1]

ユーザーが参照または変更する必要のないファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・JP1/AJS3 Console Manager使用時）[1]

ユーザーが変更できるファイル一覧（JP1/AJS3 - View・HP NNM連携使用時）[1]

ユーザーが変更できるファイル一覧（Linux版JP1/AJS3 - Web Console）[1]

ユーザーが変更できるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent）[1]

ユーザーが変更できるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent・HP NNM連携使用時）[1]

ユーザーが変更できるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager）[1]

ユーザーが変更できるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・HP NNM連携使用時）[1]

ユーザーが変更できるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent）[1]

ユーザーが変更できるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager）[1]

ユーザーが変更できるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・HP NNM連携使用時）[1]

ユーザーが変更できるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Web Console）[1]

ら

ライセンス管理ログ[1]

ろ

ログ情報[1]

ログ情報と出力形式[1]

ログの共通の出力形式[1]

ログの種類（UNIXの場合）[1]

ログの種類（Windowsの場合）[1]

ログファイル一覧（JP1/AJS3 - View）[1]

ログファイルおよびディレクトリ一覧[1]

ログファイル格納ディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・JP1/AJS3 Console Manager使用時）[1]

ログファイル格納フォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・JP1/AJS3 Console Manager使用時）[1]

ログファイル名・ディレクトリ名（UNIXの場合）[1]

ログファイル名・フォルダ名（Windowsの場合）[1]