JP1 Version 13 JP1/Automatic Operation 運用ガイド

3021-3-L24

前書き

対象製品

P-2A2C-E1DL JP1/Automatic Operation 13-00（適用OS：Windows Server 2016，Windows Server 2019，Windows Server 2022）

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A2C-EADL JP1/Automatic Operation - Server 13-00（適用OS：Windows Server 2016，Windows Server 2019，Windows Server 2022）

P-CC2A2C-EBDL JP1/Automatic Operation - Contents 13-00（適用OS：Windows Server 2016，Windows Server 2019，Windows Server 2022）

P-2A2C-E3DL JP1/Automatic Operation Content Pack 13-00（適用OS：Windows Server 2016，Windows Server 2019，Windows Server 2022）

P-842C-E1DL JP1/Automatic Operation 13-00（適用OS：Red Hat Enterprise Linux 7，Red Hat Enterprise Linux 8，Red Hat Enterprise Linux 9，Oracle Linux 7，Oracle Linux 8，Oracle Linux 9，Miracle Linux 8，Rocky Linux 8）

製品構成一覧および内訳形名

P-CC842C-EADL JP1/Automatic Operation - Server 13-00（適用OS：Red Hat Enterprise Linux 7，Red Hat Enterprise Linux 8，Red Hat Enterprise Linux 9，Oracle Linux 7，Oracle Linux 8，Oracle Linux 9，Miracle Linux 8，Rocky Linux 8）

P-CC842C-EBDL JP1/Automatic Operation - Contents 13-00（適用OS：Red Hat Enterprise Linux 7，Red Hat Enterprise Linux 8，Red Hat Enterprise Linux 9，Oracle Linux 7，Oracle Linux 8，Oracle Linux 9，Miracle Linux 8，Rocky Linux 8）

P-842C-E3DL JP1/Automatic Operation Content Pack 13-00（適用OS：Red Hat Enterprise Linux 7，Red Hat Enterprise Linux 8，Red Hat Enterprise Linux 9，Oracle Linux 7，Oracle Linux 8，Oracle Linux 9，Miracle Linux 8，Rocky Linux 8）

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，HiRDB，JP1は，株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Active Directoryは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

Intelは，Intel Corporation またはその子会社の商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoftは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

Red Hat is a registered trademark of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.

Red Hatは，米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc.の登録商標です。

Red Hat Enterprise Linux is a registered trademark of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.

Red Hat Enterprise Linuxは，米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc.の登録商標です。

UNIXは，The Open Groupの登録商標です。

Windowsは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

Windows Serverは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).

Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/

1. This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

2．This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

3. This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

4. 本製品にはOpenSSL ToolkitソフトウェアをOpenSSL LicenseおよびOriginal SSLeay Licenseに従い使用しています。OpenSSL LicenseおよびOriginal SSLeay Licenseは以下のとおりです。

LICENSE ISSUES

==============

The OpenSSL toolkit stays under a double license, i.e. both the conditions of

the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.

See below for the actual license texts.

OpenSSL License

---------------

/* ====================================================================

* Copyright (c) 1998-2019 The OpenSSL Project. All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

*

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in

* the documentation and/or other materials provided with the

* distribution.

*

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this

* software must display the following acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

*

* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to

* endorse or promote products derived from this software without

* prior written permission. For written permission, please contact

* openssl-core@openssl.org.

*

* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"

* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written

* permission of the OpenSSL Project.

*

* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following

* acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY

* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR

* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;

* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,

* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED

* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

* ====================================================================

*

* This product includes cryptographic software written by Eric Young

* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim

* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

*/

Original SSLeay License

-----------------------

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

* All rights reserved.

*

* This package is an SSL implementation written

* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

*

* This library is free for commercial and non-commercial use as long as

* the following conditions are aheared to. The following conditions

* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation

* included with this distribution is covered by the same copyright terms

* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in

* the code are not to be removed.

* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution

* as the author of the parts of the library used.

* This can be in the form of a textual message at program startup or

* in documentation (online or textual) provided with the package.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

* documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software

* must display the following acknowledgement:

* "This product includes cryptographic software written by

* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

* The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library

* being used are not cryptographic related :-).

* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from

* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND

* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

* SUCH DAMAGE.

*

* The licence and distribution terms for any publically available version or

* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be

* copied and put under another distribution licence

* [including the GNU Public Licence.]

*/

This product includes the OpenSSL library.

The OpenSSL library is licensed under Apache License, Version 2.0.

https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

OracleおよびJavaは，オラクルおよびその関連会社の登録商標です。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

This product includes software developed by the Java Apache Project for use in the Apache JServ servlet engine project (http://java.apache.org/).

This product includes software developed by Daisuke Okajima and Kohsuke Kawaguchi (http://relaxngcc.sf.net/).

This product includes software developed by Andy Clark.

Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

その他記載の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

発行

2023年9月 3021-3-L24

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2023, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容（3021-3-L24）JP1/Automatic Operation 13-00

追加・変更内容

変更個所

JP1/OAとの同居は非サポートのため，関連する記述を削除した。
1.9.1

リプレースする手順の説明を変更した。
7.1，7.2，7.3，7.4，7.5，7.6，7.14

JP1/AO サービスを再開した場合の注意事項の記載を変更した。
7.16

統合トレースログに関する記述を削除した。
8.9，8.9.1，8.9.4

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，JP1/Automatic Operationの運用方法を説明したものです。なお，このマニュアルでは，JP1/Automatic OperationをJP1/AOと表記します。

JP1/AOマニュアルの参考情報および用語解説については，マニュアルJP1/AO 導入・設計ガイドを参照してください。

対象読者

このマニュアルは，次の方にお読みいただくことを前提に説明しています。

JP1/AOシステムの運用管理をする方

JP1/AOシステムのサービスを実行する方

マイクロソフト製品の表記

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

製品名

Active Directory

Microsoft(R) Active Directory

Windows

Windows Server 2016
Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard

Windows Server 2019

Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Standard

Windows Server 2022

Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Standard

マニュアルで使用している書式

このマニュアルで使用する書式について説明します。

書式

説明

文字列

可変の値を示します。

（例）日付はYYYYMMDDの形式で指定します。

［ ］

ウィンドウ，ダイアログボックス，タブ，パネル，メニュー，ボタンなどの画面上の要素名を示します。

［ ］－［ ］

メニューを連続して選択することを示します。

（例） ［ファイル］－［新規作成］を選択します。

上記の例では，［ファイル］メニュー内の［新規作成］を選択することを示します。

「 」

画面などに入力する文字列を示します。

インストール先フォルダの表記

このマニュアルでは，Windows版 JP1/AOのデフォルトのインストール先フォルダを次のように表記しています。

JP1/AOのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥JP1AO

共通コンポーネントのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥HiCommand¥Base64

なお，Linux版 JP1/AOのインストール先フォルダは次のとおりです。

JP1/AO のインストール先フォルダ

/opt/jp1ao

/var/opt/jp1ao

共通コンポーネントのインストール先フォルダ

/opt/HiCommand/Base64

マニュアルで掲載している画面図

製品の改良やWebブラウザーの違いなどによって，このマニュアルに掲載されている画面はご使用の製品画面と一部異なることがあります。あらかじめご了承ください。

1　JP1/AOの運用

JP1/AOの運用には，運用準備，日常運用，メンテナンス，および運用見直し・見直し後の運用準備のフェーズがあります。ここでは，JP1/AOの各運用フェーズでの操作の流れと使用する機能について説明します。

1.1　JP1/AOの運用の流れ

ここでは，JP1/AOの各運用フェーズ（運用準備，日常運用，メンテナンス，および運用見直し・見直し後の運用準備）で必要となる基本的な操作について説明します。

JP1/AOの運用は，次の流れで行います。

図1‒1　JP1/AOシステムの運用フェーズ

1.1.1　運用準備での基本操作

JP1/AOシステムを構築したら，目的の運用手順を自動処理できるよう準備します。

サービス設計および運用設計で決定した内容に合わせて，サービスを作成します。また，サービスを実行するのに必要なエージェントレス接続先，プロパティ，ユーザー，グループなどを設定します。

運用準備の基本的な操作の流れを次に示します。この例では，User Management権限かつAdminロールを持つ「ユーザーA」，およびModifyロールを持つ「ユーザーM」が操作することを前提としています。

ユーザーA（User Management権限かつAdminロール）の操作

サービス設計および運用設計で決定した内容に合わせて，サービステンプレートを選択します。

選択したサービステンプレートをJP1/AOにインポートします。

サービス設計時に選定したサービステンプレートをJP1/AOにインポートします。

サービス共有プロパティを設定します。

サービス共有プロパティは，複数のサービス間で共有されるプロパティです。インポートしたサービステンプレートに定義されているサービス共有プロパティのプロパティ値を設定します。また，必要に応じてビルトインサービス共有プロパティを設定します。

ユーザーを追加します。

サービスを作成したり，実行したりするユーザーを追加します。

ユーザーグループを作成します。

ユーザーグループは，組織や業務に応じてユーザーをグループ化したものです。

サービスグループを作成します。

サービスグループは，サービスやエージェントレス接続先をグループ化したものです。

ユーザーグループにユーザーとサービスグループを割り当てます。

ユーザーグループにサービスグループを割り当てることで，ユーザーごとにサービスへのアクセスを制御できます。例えば，ユーザーグループの利用目的に合わせてサービスを効率良く管理し，マルチテナント運用としてサービスを提供できるようになります。

Webサービス接続先定義を作成します。

Webサービスと連携する場合，必要に応じて接続先の情報を事前に登録します。Webサービス接続先定義には，IPアドレスや認証情報，プロキシサーバの情報などを設定します。

エージェントレス接続先定義を作成します。

接続を許可する接続先ホストについて，サービスの操作対象となる接続先ホストを，エージェントレス接続先として事前に登録しておく必要があります。エージェントレス接続先定義には，接続先ホストのホスト名（またはIPアドレス），接続先種別などの接続先情報を設定します。また，必要に応じてユーザーID，パスワードなどの認証情報を設定します。

ユーザーM（Modifyロール）の操作

ユーザーAがインポートしたサービステンプレートを利用して，サービスを作成します。

サービスのプロパティ値を設定します。

サービスを作成し，プロパティ値を設定することで，サービスを実行できるようになります。

関連項目

1.3　サービステンプレートの管理

1.4　サービスの管理

1.7　サービス共有プロパティの設定

1.9　ユーザーの管理

1.10　グループの管理

1.12　エージェントレス接続先の管理

1.1.2　日常運用での基本操作

運用準備でサービスを作成したら，目的の運用手順に対応するサービスを実行します。実行したサービスは，タスクとして処理され，進捗や状況を確認できるようになります。

日常運用の基本的な操作の流れを次に示します。この例では，Submitロールを持つ「ユーザーS」とModifyロールを持つ「ユーザーM」が操作することを前提としています。

ユーザーS（Submitロール）の操作

サービスを実行します。

メールによる通知を受けて，応答待ち中，異常検出，または失敗の状態となったタスクに対応します。

応答待ち中の状態となった場合は，操作画面で必要な情報を入力します。異常検出，または失敗の状態となった場合は，状況に合わせてエラーに対応します。

必要に応じて，タスクの進捗状況や実行結果を確認します。また，指定日時実行タスクや定期実行タスクでは，必要に応じて一時停止や再開の操作を実施します。

ユーザーM（Modifyロール）の操作

定期的に，タスク一覧での監視が不要となったタスクを履歴一覧に移動します。また，不要な履歴は，履歴一覧から削除します。

関連項目

1.5　サービスの実行

1.6　タスクの管理

1.17　メール通知

1.1.3　メンテナンスでの基本操作

JP1/AOシステムが保持するデータを整理するため，定期的にメンテナンスします。この操作をする上で，JP1/AOシステムの操作権限は不要です。

メンテナンスの基本的な操作の流れを次に示します。

メンテナンスの操作

JP1/AOシステムのバックアップデータを取得します。

JP1/AOシステムで使用するデータベースを再編成します。

関連項目

7.　メンテナンス

1.1.4　運用見直し・見直し後の運用準備での基本操作

JP1/AOで自動処理する運用手順について，手順の変更や追加が必要になった場合は，運用の見直しを行います。見直しの結果を基に，更新されたサービステンプレートをサービスに適用したり，設定を変更したりします。

見直し後の運用準備の基本的な操作の流れを次に示します。この例では，User Management権限かつAdminロールを持つ「ユーザーA」，およびModifyロールを持つ「ユーザーM」が操作することを前提としています。この操作を実施することで，見直し結果を反映した日常運用の操作が実施できるようになります。

ユーザーA（User Management権限かつAdminロール）の操作

更新されたサービステンプレートをインポートします。

新しいバージョンのサービステンプレートは，古いバージョンのサービステンプレートと併用できます。

その他，次の変更を実施します。

古いバージョンのサービステンプレートは，今後使用しない場合，削除します。

サービス共有プロパティに変更がある場合，サービス共有プロパティの値を変更します。

使用するユーザーを変更する場合，ユーザーを追加・削除します。

ユーザーグループを変更する場合，ユーザーグループを作成・編集・削除します。

サービスグループを変更する場合，サービスグループを作成・編集・削除します。

エージェントレス接続先を変更する場合，エージェントレス接続先定義を作成・編集・削除します。

Webサービス接続先を変更する場合，Webサービス接続先定義を作成・編集・削除します。

ユーザーM（Modifyロール）の操作

「最新のテンプレートを適用」機能を利用して，新しいサービステンプレートをサービスに適用します。

サービスのプロパティ値を設定します。

古いバージョンのサービスで設定したサービスのプロパティ値は，新しいバージョンのサービスでも引き継ぐことができます。必要に応じてプロパティ値を変更してください。

ヒント

古いバージョンのサービスを残したい場合は，新しいサービステンプレートからサービスを作成してください。このとき，古いバージョンのサービスで設定したサービスのプロパティ値は，新しいバージョンのサービスには引き継がれません。必要に応じてプロパティ値を変更してください。

関連項目

1.3　サービステンプレートの管理

1.4　サービスの管理

1.7　サービス共有プロパティの設定

1.9　ユーザーの管理

1.10　グループの管理

1.12　エージェントレス接続先の管理

1.2　運用前に知っておきたいJP1/AOの機能一覧

JP1/AOでは，自動処理を定義したり，実行したりできる「運用手順を自動化するための機能」，ユーザーやエージェントレス接続先，Webサービス接続先を管理できる「操作対象を管理するための機能」，エラー時のメール通知や，目的の画面を直接表示できるダイレクトアクセスURLなど「他製品と連携するための機能」を提供しています。

JP1/AOの機能一覧を次に示します。

各機能の詳細については，それぞれの説明個所を参照してください。

表1‒1　運用手順を自動化するための機能一覧

機能

概要

説明個所

サービステンプレートの管理

JP1/AOにサービステンプレートをインポートできます。また，不要になったサービステンプレートを削除したり，独自のサービステンプレートを作成したりもできます。

1.3　サービステンプレートの管理

サービスの管理

サービステンプレートを利用して，実行対象のサービスを作成できます。また，作成したサービスの編集をしたり，不要になったサービスを削除したりできます。

さらに，サービスのプロパティ値をまとめて定義したファイル（プロパティファイル）をインポートおよびエクスポートできます。これによって，あるサービスで設定したプロパティ値をほかのサービスにも流用できます。

1.4　サービスの管理

サービスの実行

目的の運用手順を自動処理するためにサービスを実行します。サービス実行時には，実行ごとに必要なプロパティ値を入力し，スケジュール種別を指定します。入力が必要なプロパティ値はサービスごとに異なります。サービスを実行すると，対応するタスクが生成され，スケジュール種別で指定したタイミングで処理が開始されます。

1.5　サービスの実行

タスクの管理

タスクの状態や進捗を確認したり，処理を制御したりできます。また，処理が終了したタスクは，タスク一覧から履歴一覧に移動できます。

1.6　タスクの管理

サービス共有プロパティの設定

サービス間で値を共有するサービス共有プロパティを設定できます。また，JP1/AO内で共通の設定として，JP1/AOにあらかじめ定義されているビルトインサービス共有プロパティも設定できます。

1.7　サービス共有プロパティの設定

タグの設定

サービス，タスクおよびサービステンプレートを，用途や種類を示すタグで分類できます。

1.8　タグの設定

表1‒2　操作対象を管理するための機能一覧

機能

概要

説明個所

ユーザーの管理

JP1/AOにログインするユーザーを追加・編集・削除できます。また，ユーザーのパスワードの変更やユーザーのロック状態を変更できます。

1.9　ユーザーの管理

グループの管理

サービスグループとユーザーグループを作成・編集・削除できます。

ユーザーを登録したユーザーグループに，サービスグループを割り当てることでユーザーごとに操作対象へのアクセスを制御できます。また，サービスグループには，操作できる機能を設定したロールを割り当てることで，ユーザーごとに利用できる機能を設定できます。

1.10　グループの管理

Webサービス接続先の管理

Webサービスと連携する場合，この機能でWebサービスに接続するための設定情報を管理できます。設定を事前に登録しておくことで，JP1/AOのサービスで値を参照できるようになります。

1.11　Webサービス接続先定義の管理

エージェントレス接続先の管理

操作対象をエージェントレス接続先として管理できます。接続を許可したい機器を，エージェントレス接続先定義としてJP1/AOに事前に登録することで，サービス実行時にアクセスできるようになります。なお，アクセスできる範囲は，タスクが所属するサービスグループに基づいて制限できます。

1.12　エージェントレス接続先の管理

表1‒3　他製品と連携するための機能一覧

機能

概要

説明個所

JP1/Baseの認証機能との連携

JP1/Baseの認証機能と連携することで，JP1/AOのユーザーの管理およびユーザー認証ができます。

JP1/Baseの認証機能を利用すれば，JP1/AOでのユーザーやユーザーグループの管理が不要になります。また，ほかのJP1製品ですでに使用しているJP1ユーザーを利用できます。

1.14　JP1/Baseの認証機能との連携

Active Directoryとの連携

Active Directoryと連携することで，Active Directoryで管理しているユーザーおよびグループをJP1/AOで利用できます。なお，連携できるのは，JP1/AOがActive DirectoryをLDAPディレクトリサーバとして使用する場合です。

1.15　Active Directoryとの連携

JP1/IMのイベント監視機能との連携

JP1/AOをJP1/IMと連携させることで，JP1/AOが発行するJP1イベントをJP1/IMで一元監視できます。

1.16　JP1/IMのイベント監視機能との連携

メール通知

タスクが異常検出または失敗の状態になったことを検出した場合に，タスクの異常をメールで通知できます。

1.17　メール通知

ダイレクトアクセスURL

操作画面のURLを指定することで，目的の画面をログイン後に直接表示できます。

1.18　ダイレクトアクセスURL

JP1/IM - NPの業務コンテンツとの連携

JP1/AOの操作画面から，JP1/IM - NPの画面をシングルサインオンで起動できます。

1.19　JP1/IM - NPの業務コンテンツとの連携

1.3　サービステンプレートの管理

サービステンプレートをJP1/AOにインポートできます。また，不要になったサービステンプレートをJP1/AOから削除したり，独自のサービステンプレートを作成したりもできます。

ヒント

サービステンプレートには，開発サービステンプレートとリリースサービステンプレートがあります。

開発サービステンプレート

ユーザーが作成したサービステンプレートです。リリースサービステンプレートを複製して作成しているサービステンプレートも，開発サービステンプレートに含まれます。

リリースサービステンプレート

開発サービステンプレートをリリースすることで，JP1/AOサーバにインポートされたサービステンプレートです。または，JP1/AOが提供するサービステンプレートです。本番環境で実際に使用します。構成種別には「リリース」が設定されています。

開発サービステンプレートとリリースサービステンプレートの詳細は，マニュアルJP1/AO サービステンプレート開発ガイドを参照してください。

運用手順の自動化の流れとサービステンプレートの管理の関係を次に示します。

図1‒2　運用手順の自動化の流れ（サービステンプレートの管理）

サービステンプレートの管理でできることを次に示します。

サービステンプレートのインポート

サービステンプレートをJP1/AOにインポートできます。

サービステンプレートをインポートする際は，個々のサービステンプレートのファイル（ファイル名.st），または複数のサービステンプレートをまとめたzipファイルを指定します。

サービステンプレートの削除

不要なサービステンプレートを，JP1/AOから削除できます。

そのサービステンプレートから作成したサービスがある場合は，サービスを削除してからサービステンプレートを削除します。

サービステンプレート一覧の出力

サービステンプレートの一覧をCSVファイルに出力できます。出力したCSVファイルは，サービステンプレートを管理するための台帳として活用したり，追加で必要なサービステンプレートを検討するのに使用したりできます。

サービステンプレートの作成

JP1/AOが提供しているサービステンプレートをコピーし，必要に応じて編集することで独自のサービステンプレートを作成できます。また，JP1/AOが提供しているサービステンプレートを利用しないで，独自のサービステンプレートを新規作成することもできます。

ただし，製品サポートの対象となるのは，JP1/AOが提供するサービステンプレート（JP1/AO同梱およびJP1/AO Content Pack）だけです。JP1/AOが提供するサービステンプレートを編集した場合は，製品サポートの対象外となります。なお，製品サポート対象外のサービステンプレートであっても，そこから呼び出されるJP1/AOが提供する部品（JP1/AO同梱およびJP1/AO Content Pack）は製品サポートの対象となります。

サービステンプレートの作成については，マニュアルJP1/AO サービステンプレート開発ガイドを参照してください。

関連項目

3.3　サービステンプレートをインポートする手順

3.8　サービステンプレートを削除する手順

3.12　サービステンプレート一覧を出力する手順

1.3.1　サービステンプレートのバージョンについて

サービステンプレートには，バージョン情報が定義されています。JP1/AOでは，バージョンのほかに，ベンダーIDやサービステンプレート名が異なるサービステンプレートが別々のサービステンプレートとして管理されるため，運用状況に合わせて各バージョンのサービステンプレートを併用できます。

サービステンプレートのバージョン管理の例を次に示します。

図1‒3　サービステンプレートのバージョン管理の例

1.4　サービスの管理

JP1/AOにインポートしたサービステンプレートを利用して，実行対象のサービスを作成できます。また，作成したサービスの編集をしたり，不要になったサービスを削除したりできます。

運用手順の自動化の流れとサービスの管理の関係を次に示します。

図1‒4　運用手順の自動化の流れ（サービスの管理）

サービスの管理でできることを次に示します。

サービスの作成

実行対象となるサービスを作成できます。サービスは，サービステンプレートにプロパティ値を入力して作成します。

1つのサービステンプレートから，複数のサービスを作成できます。

サービスの編集

サービスの作成時に設定した内容を，あとから編集できます。ただし，サービスグループ（サービスおよびエージェントレス接続先をグループ化したもの）は変更できません。変更したい場合はサービスを削除してから再度作成する必要があります。

サービスの編集は，タスクの有無に関係なく，対象サービスが実行中であっても実施できます。ただし，生成済みのタスクやタスクの履歴に，編集内容は反映されません。

サービスの削除

不要なサービスは，JP1/AOシステムから削除できます。

なお，サービスの削除は，そのサービスから生成されたタスクがない場合に実施できます。タスクがある場合は，タスクを履歴一覧に移動してからサービスを削除します。ただし，タスクが履歴一覧にある場合は，履歴を削除しなくてもサービスを削除できます。

サービスプロパティのインポート/エクスポート

サービスに設定する，ユーザーの環境や運用に応じたプロパティ値をまとめて定義したファイルをプロパティファイルと呼びます。プロパティファイルをインポートおよびエクスポートできます。これによって，あるサービスで設定したプロパティ値をほかのサービスにも流用できます。

サービス一覧の出力（一覧のエクスポート）

サービスの一覧をCSVファイルに出力できます。CSVファイルに出力することで，サービスを管理するための台帳や必要なサービスの検討などに使用できます。

関連項目

1.9　ユーザーの管理

4.3　サービスを作成する手順

4.5　サービスを編集する手順

4.6　サービスを削除する手順

4.10　サービスプロパティをインポートする手順

4.11　サービスプロパティをエクスポートする手順

4.12　サービス一覧を出力する手順（一覧のエクスポート）

1.4.1　サービスの状態について

JP1/AOのサービスは「状態」によって分類されます。サービスの状態は，そのサービスの作成元のサービステンプレートの種類や，サービスに対する操作結果によって遷移します。

図1‒5　サービスの状態遷移図

また，サービスの状態によって，操作できる内容が異なります。サービスの状態は，［サービス］画面で確認できます。

表1‒4　サービスの状態一覧

状態名

説明

デバッグ

開発サービステンプレートから作成されたサービスです。この状態のサービスを実行できるのは，サービステンプレートの開発者（AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザー）です。デバッグ中のサービステンプレートの動作を確認するために実行します。

テスト

リリースサービステンプレートから作成されたサービスです。この状態のサービスを実行できるのは，Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザーです。サービスの運用テストを実施するために実行します。運用テストで問題がなければ，サービスの状態をリリースに変更できます。

リリース

リリーステンプレートから作成され，テスト状態を経たサービスです。この状態のサービスを実行できるのは，すべてのユーザーです。本番環境で実運用に使用するサービスとして実行します。

無効

リリース状態のサービスを無効化したサービスです。この状態のサービスは，どのユーザーからも実行できません。実行対象から除外したいサービスなどをこの状態にします。

メンテナンス

リリース状態のサービスを，メンテナンスするための状態にしたサービスです。このサービスを実行できるのは，Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザーです。リリース状態のサービスの設定を変更する場合などに，Submitロールを持つユーザーから一時的にサービスを実行できないようにするための状態です。

関連項目

4.8　サービスの状態を変更する手順

1.5　サービスの実行

目的の運用手順を自動処理するためにサービスを実行します。サービス実行時には，実行ごとに必要なプロパティ値を入力し，スケジュール種別を指定します。入力が必要なプロパティ値はサービスごとに異なります。サービスを実行すると，対応するタスクが生成され，スケジュール種別で指定したタイミングで処理が開始されます。

運用手順の自動化の流れとサービスの実行の関係を次に示します。

図1‒6　運用手順の自動化の流れ（サービスの実行）

サービスのスケジュール種別には，即時実行，指定日時実行，および定期実行の3種類があります。

サービスの即時実行

サービスを実行すると，タスクが生成され，即時に処理が実行されます。

サービスの指定日時実行

サービスを実行すると，タスクが生成され，指定したスケジュール（開始予定日時）に合わせて処理が実行されます。

サービスの定期実行

サービスを実行すると，タスクが生成され，指定したスケジュール（開始予定日時および周期）に合わせて処理が実行されます。

関連項目

4.4　サービスを実行する手順

付録A.2　夏時間対応のタイムゾーンでのJP1/AOの運用について

1.5.1　サービスのスケジュール種別について

サービスを実行すると，指定したスケジュール種別に従って，処理が実行されます。それぞれのスケジュール種別を指定した場合の処理のタイミングを次に示します。

図1‒7　サービスのスケジュール種別

指定日時実行および定期実行のタスクは，開始予定日時になると実行されます。

ただし，次の場合は指定した日時を超過して実行されます。

開始予定日時になっても，前のタスクが完了していない場合

前のタスクが完了してから，タスクが実行されます。

タスクが待機状態のときにJP1/AOを停止し，開始予定日時後に再起動した場合

JP1/AOの再起動後に，タスクが実行されます。

なお，実行開始日および実行開始時刻に過去の日時を指定した場合は，エラーになります。

1.5.2　定期実行の仕組み

サービスのスケジュール種別に定期実行を指定した場合，サービスを実行した時点で1つ目のタスクが生成されます。1つ目のタスクは，開始予定日時になると実行され，そのタイミングで2つ目のタスクが生成されます。その後も設定したスケジュール（周期・時刻）に合わせて実行および次のタスクの生成が繰り返されます。

タスクの生成から実行開始までのタスクの状態は，待機中となります。

ただし，開始予定日時になっても前のタスクが完了していない場合，処理が延期になることがあります。スケジュールを毎週月曜日の9:00に設定した場合の定期実行の例を，次に説明します。

図1‒8　定期実行の例

ユーザーによるサービスの実行（水曜日の12:00）

スケジュール種別として定期実行を指定し，毎週月曜日の9:00に処理が実行されるようにスケジュールを設定してサービスを実行します。この操作に伴い，1つ目のタスクが生成されます。

1回目の定期実行（1週目の月曜日の9:00）

設定したスケジュール（開始予定日時）に合わせて1つ目のタスクが実行され，2つ目のタスクが生成されます。

2回目の定期実行（2週目の月曜日の9:00）

設定したスケジュール（周期・時刻）に合わせて2つ目のタスクが実行され，3つ目のタスクが生成されます。

3回目の定期実行（3週目の月曜日の9:00）

2つ目のタスクが次の開始予定日時になっても完了していない場合，2つ目のタスクが完了してから3つ目のタスクが実行され，4つ目のタスクが生成されます。

4回目の定期実行（5週目の月曜日の9:00）

4つ目のタスクが生成された時点以降の日時で，設定したスケジュール（周期・時刻）に合わせて4つ目のタスクが実行され，5つ目のタスクが生成されます。

以降，同様にタスクの実行と生成が繰り返されます。

なお，サービスの実行後にスケジュールは変更できません。スケジュールを変更したい場合は，生成済みのタスクを実行停止し，新しい定期実行のスケジュールを設定してサービスを実行し直します。

1.6　タスクの管理

タスクの状態や進捗を確認したり，処理を制御したりできます。

運用手順の自動化の流れとタスクの管理の関係を次に示します。

図1‒9　運用手順の自動化の流れ（タスクの管理）

処理が終了したタスクは，自動または手動でタスク一覧から履歴一覧に移動できます。この操作をアーカイブと呼びます。タスク一覧に移動した古い履歴は，自動または手動で削除できます。

タスクの管理でできることを次に示します。

ヒント

［タスク］画面で行うタスクの管理で，デバッグタスクでも実行できる操作を次に示します。

タスクの進捗管理

実行停止

強制停止

デバッグタスクの操作はマニュアルJP1/AO サービステンプレート開発ガイドを参照してください。

タスクの状態確認

実行したタスクの状態や処理状況を確認できます。タスクの状態は，実行中，正常終了などがあり，処理の状況に合わせて変化します。

タスクサマリーで，ログインユーザーが実行したタスクの状態を確認したり，［タスク］画面で，すべてのタスクの状態を一覧で確認したり，処理の進捗状況を確認したりできます。また，選択したタスクのフローの進捗状況を［フロー］エリアで確認できます。

応答待ち中タスクの対処の入力（応答入力）

処理の途中で判断や選択が必要となったタスクについて，ユーザーの応答を入力できます。

ユーザーによる選択や判断が必要となった場合，タスクは「応答待ち中」という状態になり，タスクサマリー，［ダッシュボード］画面，またはタスク一覧でタスクの状態を確認することで把握できます。

タスクの状態が応答待ち中になった場合，メールで通知できます。メールの通知には，SMTPサーバやユーザーIDなどの設定が必要です。また，JP1/IMと連携すると，応答待ち中の状態になったことをJP1イベントで通知できます。

スケジュールの管理

待機中および保留中のタスクを一時停止したり，再開したり，キャンセルしたりできます。スケジュールの管理は，待機中および保留中のタスクにだけ実行できます。すでに実行されたタスクを停止したい場合は，タスクの停止操作を行ってください。

実行停止

実行中のタスクを停止できます。

実行停止の操作を行うと，実行中のステップは処理が続行されます。実行が始まっていないステップは処理されないで，タスクが停止します。その際，タスクの状態は「失敗」または「正常終了」になります。なお，応答入力の画面を表示している場合に，実行停止の操作をすると，応答待ち入力操作がエラーになります。

強制停止

実行中のタスクを強制停止できます。

強制停止の操作を行うと，実行中のステップの処理を停止し，タスクが停止します。その際，タスクの状態は「失敗」または「正常終了」になります。このとき，部品の実行結果はサービスプロパティの値に反映されません。

実行中の部品がコンテンツ部品の場合，操作対象の機器で実行中のプロセスツリーは直ちに強制終了され，コマンドの実行結果は保証されません。実行中の部品が基本部品の場合の動作については，マニュアルJP1/AO サービステンプレートリファレンスの各基本部品のトピックを参照してください。

なお，定期実行タスクを強制停止しても，次回以降の定期実行には影響はありません。

再実行

処理が停止したタスク（正常終了，失敗，およびキャンセルの状態となったタスク）を，別のタスクとして別のタスクIDで実行します。

ただし，スケジュール種別には即時実行が設定されます。必要に応じてスケジュール種別を変更してください。

リトライ

処理が失敗したステップまたは失敗した次のステップからリトライできます。

プロパティ値はそのままで同一のタスクIDでリトライできます。タスクをリトライすると，タスクログおよび公開ログで，リトライした履歴を確認できます。

タスクの移動（アーカイブ）

処理が終了したタスクのうち，結果の確認が終了したものを，履歴一覧に移動できます。

なお，タスクはJP1/AOが定期的に履歴一覧に移動するように設定されています。

履歴の削除

管理の必要がなくなった履歴を削除できます。

なお，履歴はJP1/AOが定期的に削除するように設定されています。

タスク一覧の出力（一覧のエクスポート）

タスクの一覧，および履歴の一覧をCSVファイルに出力できます。CSVファイルに出力することで，タスクの集計や分析をしたり，記録として保存したりできます。

関連項目

5.2　タスクの状態を確認する手順

5.4　応答待ち中タスクの対処を入力する手順（応答入力）

5.5　タスクを一時停止する手順（スケジュール一時停止）

5.6　一時停止したタスクを開始する手順（スケジュール再開）

5.7　タスクをキャンセルする手順（スケジュールキャンセル）

5.8　タスクを停止する手順

5.9　タスクの実行をやり直す手順

5.10　タスクを履歴一覧に移動する手順（アーカイブ）

5.11　履歴を削除する手順

5.12　タスク一覧を出力する手順（一覧のエクスポート）

1.6.1　タスクの管理の流れ

タスクの管理の流れについて，次に示します。

図1‒10　タスクの管理の流れ

ユーザーがサービスを実行すると，タスクが生成されます。

JP1/AOは，操作対象のシステムから処理状況を取得し，タスク一覧に表示します。

ユーザーは，タスクごとの処理状況を確認します。

必要に応じて，タスクを停止したり，応答待ち中タスクに応答を入力したりします。

保持期間を過ぎたタスクは，自動的に履歴一覧に移動されます。必要に応じて手動で履歴一覧に移動することもできます。

なお，タスクに行った処理は，その処理を行ったタスクにだけ影響します。同じサービスから生成されたタスクには影響しません。

図1‒11　タスク操作の影響

1.6.2　スケジュールの管理について

待機中タスクを一時停止したり，保留中のタスクを再開したりできます。また，待機中または保留中のタスクをキャンセルすることもできます。

スケジュール一時停止

待機中の指定日時実行タスク，および待機中の定期実行タスクを一時的に停止できます。

対象のタスクの実行，およびそれに続くタスクの生成が，スケジュールを再開するまで保留されます。

スケジュール再開

スケジュール一時停止したタスクを再開できます。

スケジュール再開の操作を行うと，保留されていたタスクが実行できる状態（待機中の状態）となり，開始予定日時になると実行されます。開始予定日時以降に再開した場合は，即時にタスクを実行します。

スケジュールキャンセル

待機中または保留中の指定日時実行タスク，および待機中の定期実行タスクをキャンセルできます。対象のタスクの実行，およびそれに続くタスクの生成がキャンセルされます。

待機中の定期実行タスクにスケジュール一時停止およびスケジュールキャンセルを行うと，一時停止中は次のタスクは生成されません。スケジュール再開を行うと，実行後は開始予定日時どおりに実行されます。

待機中の定期実行タスクにスケジュール一時停止，スケジュール再開，スケジュールキャンセルを行った場合の動作について次に示します。

図1‒12　タスクの停止と再開

1.6.3　タスクの状態確認について

タスクの状態は，ユーザーの目的に合わせて，次のような確認方法があります。

ログインユーザーが実行したタスクの状態確認

ログインユーザーが実行したタスクの状態を，タスクサマリー，または［ダッシュボード］画面で状態別に確認できます。

タスクサマリー，または［ダッシュボード］画面から各状態に該当するタスクの一覧を表示して，詳細の確認や対処をすることもできます。

すべてのタスクの状態確認

ユーザーに参照権限のある，すべてのタスクの状態を一覧で確認します。

タスクの一覧に表示される各タスクの状態（実行中，正常終了など）を確認することで，対応する自動処理の状態を把握できます。

タスクの状態のほかに，タスクの処理が開始した日時，終了した日時，実行者などの情報も確認できます。

進捗状況の確認

自動処理の進捗を確認できます。

タスク全体の処理がどの程度進んでいるか，現在どの部品が処理の対象となっているかなどを確認できます。

(1)　タスクの状況確認

各タスクの状況は，［タスク詳細］画面の［概要］タブに表示されます。ここでは，タスクの状態やタスクの開始日時および終了日時などが表示されます。

(2)　ステップごとの状況確認

［タスク］画面の［フロー］エリア，または［タスク詳細］画面の［フロー］タブには，ステップごとの処理状況がフロー形式で表示されます。また，ステップごとに，状態，開始日時，終了日時，および戻り値が表示されます。

関連項目

1.6.7　タスクの状態一覧と状態遷移

1.6.8　ステップの状態一覧

1.6.4　タスクのリトライについて

処理が失敗したタスクの中の失敗したステップ，または失敗した次のステップからリトライできます。その際，プロパティ値を引き継いだ状態で同一タスクIDでリトライします。なお，サービス共有プロパティには，次の値が適用されます。

サービス共有プロパティには，最初にサービスを実行した際のプロパティ値が適用される

ビルトインサービス共有プロパティには，リトライ時に設定されているプロパティ値が適用される

また，スケジュール種別は，即時実行となります。

重要

タスク中に失敗したステップがない場合，および

restoresystem

コマンドでタスクをリストアしている場合はリトライできません。

リトライによるタスク情報の更新

更新されないデータ

タスクID，タスク名，タスクの説明，入力プロパティ，スケジュール種別，開始時刻

更新されるデータ

終了日時

終了日時は，リトライしたタスクが終了する際に更新されます。

タスクの状態によるリトライの可否

終了したタスクやステップの状態によって，リトライの可否が異なります。タスクやステップの状態によるリトライの可否の例を次に示します。

繰り返し実行部品を含まないステップでタスクが失敗したとき

タスクのリトライ時に［失敗した次のステップからリトライ］を選択すると，失敗していたステップは正常終了となり，次のステップから実行します。

繰り返し実行部品を含むステップでタスクが失敗したとき

タスクのリトライ時に［失敗したステップからリトライ］を選択すると，繰り返し実行部品の最初からリトライします。

［失敗した次のステップからリトライ］を選択すると，繰り返し実行部品の次のステップからリトライします。繰り返し実行部品のステップは正常終了となりますが，すでに実行された繰り返し実行部品の配下のステップの状態は変わりません。

また，繰り返し実行部品のステップに設定されている後続ステップ実行条件によっては，繰り返し実行部品の配下のステップで失敗したとしても，繰り返し実行部品のステップの状態は正常終了になる場合があります。その場合，繰り返し実行部品のステップからはリトライできません。

ステップが警告終了してタスクが失敗したとき

失敗したステップが存在しないため，リトライできません。

タスクの最後のステップで失敗したとき

タスクのリトライ時に［失敗した次のステップからリトライ］を選択すると，失敗していた最後のステップが正常終了となります。その場合，タスクも正常終了となるためリトライできません。

タスクの実行前後でリトライの可否設定を変更したとき

サービスの設定で，リトライを許可するかどうかの設定値を，タスクの実行前後で変更した場合，タスクの実行時点の設定が引き継がれます。例えば，実行時にリトライが許可されていたタスクが失敗した場合，タスクの実行後にリトライを許可しない設定に変更しても，そのタスクはリトライできます。

タスクのリトライ時のセッション

ターミナル接続部品の後続ステップで処理が失敗した場合，タスクが終了した時点でターミナル接続先へのセッションは切断されます。そのため，タスクをリトライすると，ターミナルコマンド実行部品の処理は失敗します。その場合は，タスクのリトライではなく，タスクを再実行してください。

ただし，同じ繰り返し実行フロー内にターミナル接続部品とターミナルコマンド実行部品がある場合で，繰り返し実行部品からリトライするときは，繰り返し実行フローの最初からリトライするため，セッションは再接続されます。そのため，ターミナルコマンド実行部品はセッションが接続された状態で実行されます。

1.6.5　タスクの自動アーカイブ，履歴の自動削除について

タスクや履歴は，JP1/AOが自動的にアーカイブしたり，削除したりするように設定されています。

タスクの自動アーカイブ

1日1回，次の順序で，処理が終了したタスクのうち条件に当てはまるタスクが自動アーカイブされます。

タスクの保持期間が経過したタスク

最大保持数を超えたタスク

終了日時が最も古いタスクから順に，最大保持数を超えた件数分がアーカイブされます。

なお，タスクの最大保持数には，デバッグタスクの数も含まれます。

タスクの保持期間および最大保持数は，ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）で変更できます。

ヒント

デバッグタスクは，タスクの自動アーカイブと同じタイミングで自動削除されます。デバッグタスクの自動削除については，マニュアルJP1/AO サービステンプレート開発ガイド－「［タスク］画面からデバッグタスクの進捗状況を確認する手順」のトピックを参照してください。

履歴の自動削除

条件に当てはまる履歴を自動で削除できます。

1日1回，最大保持数を超えた履歴が自動削除されます。アーカイブ日時が最も古い履歴から順に，最大保持数を超えた件数分が削除されます。

履歴の最大保持数は，ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）で変更できます。

1日1回のタスクの自動アーカイブとは別に，タスクの定期アーカイブ，履歴の定期削除を指定した間隔で実行することが可能です。

タスクの定期アーカイブ，履歴の定期削除については，ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）で変更できます。

タスクの定期アーカイブ

ユーザーが指定した間隔で，タスク数がプロパティtask.periodicalTaskArchive.taskCountThresholdの値を超過しているかを確認します。超過している場合，タスクの保持期間に関係なく，終了日時が最も古いタスクから順に，プロパティtask.periodicalTaskArchive.taskCountAfterArchiveの値を超えた件数分がアーカイブされます。

履歴の定期削除

ユーザーが指定した間隔で最大保持数を超えた履歴が自動で削除されます。アーカイブ日時が最も古い履歴から順に，最大保持数を超えた件数分が削除されます。履歴の最大保持数は，ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）で変更できます。

関連項目

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）」のトピック

1.6.6　タスクの分類と生成契機

タスクは，サービス実行時に指定したスケジュール種別に従って次のように分類されます。

表1‒5　タスクの分類

項番

タスクの分類

説明

1

即時実行タスク

サービス実行時に即時実行を指定した場合に生成されます。サービス実行操作に伴って1つのタスクが生成され，即時に実行されます。

2

指定日時実行タスク

サービス実行時に指定日時実行を指定した場合に生成されます。サービス実行操作に伴って1つのタスクが生成され，指定した日時になると1回だけ実行されます。

生成されてから実行されるまでの間は，タスクの状態は「待機中」となります。

3

定期実行タスク

サービス実行時に定期実行を指定した場合に生成されます。サービス実行操作に伴ってまず1つのタスクが生成され，指定した日時になると実行されます。また，1つ目のタスクが実行されたタイミングで次に実行されるタスクが生成され，指定した定期実行のスケジュールに基づいて実行および次に実行されるタスクの生成が繰り返されます。

生成されてから実行されるまでの間は，タスクの状態は「待機中」となります。

タスクの生成契機について，次に示します。

表1‒6　タスクの生成契機

項番

サービスのスケジュール種別

生成するタスク

タスクの生成契機

説明

1

即時実行

即時実行タスク

サービスの実行操作時

サービスの実行操作時にタスクが生成されます。

2

指定日時実行

指定日時実行タスク

3

定期実行

定期実行タスク

（初回のタスク）

4

定期実行タスク

（次回のタスク）

タスクの実行時

タスクの実行時に，次のタスクが生成されます。

スケジュールキャンセル操作をするまで，指定した定期実行のスケジュールでタスクの実行および次に実行されるタスクの生成が繰り返されます。

1.6.7　タスクの状態一覧と状態遷移

タスクの状態とアイコンの表示を，次に示します。

表1‒7　タスクの状態

項番

分類

タスクの状態

説明

アイコン

1

待機

待機中

次のどちらかを示す状態です。

タスクが生成されてから実行開始されるまでの期間

定期実行タスクの前の処理から次の処理までの期間

2

保留中

定期実行タスクについて，スケジュール一時停止操作が実施されていることを示す状態です。

3

実行

実行中

対応する自動処理が実行中であることを示す状態です。

4

応答待ち中

対応する自動処理で，ユーザーの応答が必要となっていることを示す状態です。

5

異常検出

対応する自動処理の異常が検出されたことを示す状態です。

6

停止中

ユーザーによるタスクの実行停止操作または強制停止操作に伴って，対応する自動処理が停止処理中であることを示す状態です。

7

長期実行中

ステップの開始から一定時間が経過した状態です。

8

中断中

実行中のデバッグタスクがステップ実行機能によって中断していることを示す状態です。この状態は，［Service Builder Debug］画面でだけ表示されます。

9

停止

正常終了

対応する自動処理が正常に終了したことを示す状態です。

10

失敗

対応する自動処理が正常に終了しなかったことを示す状態です。

次のような場合に失敗となります。

応答待ち中のタスクがタイムアウトした

対応する自動処理が異常検出によって停止された

ユーザーによる実行停止操作に伴う停止処理が完了した※

ユーザーによる強制停止操作に伴う停止処理が完了した

11

キャンセル

ユーザーによるスケジュールキャンセル操作に伴って，指定日時実行タスクまたは定期実行タスクが実行されなかったことを示す状態です。

注※

タスクの最後の部品を実行中にユーザーが実行停止をした場合は，正常終了となります。

タスクの状態遷移図を次に示します。図中の番号は，「タスクの状態」の表の項番と対応しています。

図1‒13　タスクの状態遷移図

リストア後のタスクの状態遷移については，「7.15　バックアップ・リストア時の注意事項」を参照してください。

JP1/AOサービスを再開した場合のタスクの状態遷移については，「7.16　JP1/AOサービスを再開した場合の注意事項」を参照してください。

関連項目

マニュアル『JP1/AO サービステンプレート開発ガイド』－「サービステンプレートをデバッグする」のトピック

1.6.8　ステップの状態一覧

［フロー］エリアでは，実行中のタスクがフローのどのステップまで進んでいるのかを，視覚的に確認できます。ステップにアロー条件式を設定している場合には，アローの状態を示すアイコンが表示されます。ステップの状態とアイコンの表示を，表「ステップの状態と説明」に，アローの状態とアイコンの表示を，表「アローの状態と説明」に示します。

表1‒8　ステップの状態と説明

項番

分類

ステップの状態

説明

アイコン

1

待機

待機中

次のどれかを示す状態です。

タスクが生成されてから実行開始されるまでの状態

先行のステップの終了を待っている状態

2

繰り返し実行待ち

繰り返し実行部品配下のステップや繰り返し実行フローが，繰り返し実行に入る前の状態です。

例えば，次のような場合に繰り返し実行待ちとなります。

繰り返し実行部品が実行される前

デバッガ機能で，繰り返し実行部品のステップがスキップされた場合

繰り返し実行部品より前でタスクが終了した場合

繰り返し実行中に同時実行可能な最大数※1を超えて繰り返し実行された場合の待ち状態

3

実行

中断中

部品の処理が開始する直前で中断していることを示す状態です。

4

中断中（実行後）

部品の処理が終了した直後で中断していることを示す状態です。この状態は，サービステンプレートのデバッグ時に表示されます。

5

実行中

部品の処理が実行中であることを示す状態です。

6

応答待ち中

部品の処理で，ユーザーの応答入力が必要となっていることを示す状態です。

7

異常検出

一部の部品の処理で異常を検出した後，後続のステップを実行していることを示す状態です。

8

停止

正常終了

対応するステップが正常に終了したことを示す状態です。

9

失敗

対応するステップが正常に終了しなかったことを示す状態です。

例えば，次のような場合に失敗となります。

対応するステップが異常検出によって停止された場合

ユーザーによってタスクが停止され，停止処理が完了した場合

後続ステップ実行条件によって戻り値が異常終了と判断された場合

10

警告終了

後続実行条件によって対応するステップが警告を検出して終了したことを示す状態です。

11

未実行

対応するステップが実行されなかったことを示す状態です。※2

12

計画未実行

分岐部品で分岐しなかったことで，対応するステップが実行されなかったことを示す状態です。

注※1

繰り返し実行中に同時に実行可能な最大数は，ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）で指定してください。

注※2

「戻り値判定分岐部品」または「値判定分岐部品」でフローが分岐した結果，未実行になったステップを除きます。

なお，ステップの状態や部品の種類によって，表示されないステップの状態があります。ステップの状態と各ステップの表示可否を次に示します。

表1‒9　ステップの状態と各ステップの表示可否

項番

分類

ステップの状態

階層化ステップ（階層フロー部品）

繰り返しステップ

繰り返し実行フロー

通常ステップ

1

待機

待機中

○

○

○

○

2

繰り返し実行待ち

○ ※

×

○

○ ※

3

実行

中断中

×

○

×

○

4

中断中（実行後）

×

×

×

○

5

実行中

○

○

○

○

6

応答待ち中

×

×

×

○

7

異常検出

○

×

○

×

8

停止

正常終了

○

○

○

○

9

失敗

○

○

○

○

10

警告終了

○

○

○

○

11

未実行

○

○

○

○

12

計画未実行

○

○

×

○

（凡例）

○：表示されます。 ×：表示されません。

注※

繰り返し実行部品の配下に存在する場合，ステップの状態は繰り返し実行待ちになります。

表1‒10　アローの状態と説明

アローの状態

説明

アイコン

TRUE

対応するステップが，実行する条件にマッチしていることを示す状態です。

FALSE

対応するステップが，実行する条件にマッチしていないことを示す状態です。

未実行

対応するステップが，実行されなかったことを示す状態です。

関連項目

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）」のトピック

1.6.9　タスクに含まれる部品の同時実行数の上限について

タスクに含まれる部品について，1つのJP1/AOシステム内で同時実行できる部品の数には上限があります。同時実行できる部品の数の上限は，通常のタスクが100まで，デバッグタスクが10までで，それぞれ別に管理されています。この数を超える部品を実行した場合，現在実行している部品が終了するまで，部品の実行開始前の状態で滞留します。

滞留している部品の動作は次のとおりです。

ステップの状態は「実行中」になります。

ステップの開始日時は設定されます。ただし，部品の処理は開始されません。

デバッグタスクの場合，デバッグ実行時に中断する設定や操作をしても，「実行中」から「中断中」に遷移しません。これは，中断状態に遷移する前に滞留するためです。

タスクログには，部品実行を開始した旨のメッセージは出力されません。これは，メッセージを出力する前で滞留するためです。

同時実行数の上限が原因で部品が滞留していることを知るためには，実行中の部品の個数を数えて，同時実行数の上限を超えていないかを確認してください。実行中の部品の個数は，［フロー］エリアに表示されるタスク一覧またはデバッグタスク一覧の実行中の部品を数えることで確認できます。

関連項目

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「部品の同時実行数を変更する手順」のトピック

1.6.10　履歴の保持期間について

履歴の保持期間は，履歴の最大保持数と，1日当たりに生成するタスクの数で決まります。履歴の最大保持数を超えた場合，履歴は削除されるため，必要に応じてlisttasksコマンドを使用して履歴一覧のエクスポートを実施してください。なお，履歴の最大保持数は，ユーザー設定プロパティファイルで設定できます。

保持できる履歴の日数は，次のように求められます。

保持できる履歴の日数（小数点以下切り捨て）＝履歴の最大保持数／1日当たりに生成するタスクの数

関連項目

5.12　タスク一覧を出力する手順（一覧のエクスポート）

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）」のトピック

1.7　サービス共有プロパティの設定

サービス共有プロパティとは，サービス間でプロパティ値を共有するプロパティのことです。

例えば，共通のサーバの管理を目的としたサービステンプレートを使用する場合に，その接続先サーバのホスト名，ユーザーID，およびパスワードをサービス共有プロパティとして定義しておくことで，サービス実行ごとにサーバ情報を入力する手間を軽減できます。

サービス共有プロパティには，サービステンプレートごとに異なるサービス共有プロパティと，JP1/AO内にあらかじめ定義されているビルトインサービス共有プロパティがあります。

図1‒14　サービス共有プロパティの概要

サービス共有プロパティ

サービス共有プロパティはサービステンプレートのインポート時に操作画面（［サービス共有プロパティ］エリア）の一覧に追加され，サービステンプレートの削除時に削除されます。

サービス共有プロパティの項目および初期値は使用するサービステンプレートによって異なります。

サービステンプレートを作成する場合は，作成時にサービス共有プロパティの項目および初期値を任意に設定できます。

サービス共有プロパティは，ユーザー権限とサービステンプレートの設定に従って，［サービス設定］画面や［サービス実行］画面にも表示されます。

ビルトインサービス共有プロパティ

JP1/AOにあらかじめ定義されているサービス共有プロパティをビルトインサービス共有プロパティと呼びます。

ビルトインサービス共有プロパティは，JP1/AOのインストール後に操作画面（［システム設定］エリアまたは［サービス共有プロパティ］エリア）に表示され，プロパティ値を任意に設定できます。ビルトインサービス共有プロパティはJP1/AOシステム共通のため，各サービスの［サービス設定］画面および［サービス実行］画面には表示されません。

関連項目

6.7　サービス共有プロパティの設定

1.8　タグの設定

JP1/AOが管理するサービス，タスク，およびサービステンプレートには，用途や種類などを示すタグを設定できます。さらに，タグを利用して，JP1/AOの管理項目を検索できます。タグは，サービス，タスク，およびサービステンプレートに複数設定できるため，業務単位での確認や担当者単位での確認など，状況に応じた一覧を表示できます。

タグは，サービスの作成・編集時や，サービステンプレートの作成時に設定できます。サービステンプレートに設定したタグは，サービスに引き継ぐことができます。また，サービスに設定したタグは，タスクに引き継ぐことができます。

タグおよびタググループは，［タグ管理］ダイアログボックスから設定できます。

タグの表示例を次に示します。

図1‒15　タグの表示例

関連項目

2.5.3　［タグフィルタ］エリア

2.5.5　タグまたはタググループの管理について

1.9　ユーザーの管理

JP1/AOにログインするユーザーを追加・編集したり，ロックしたりできます。なお，ユーザーを管理するには，一部の場合を除いてUser Management権限が必要です。User Management権限は，複数のユーザーに対して設定できます。

また，JP1/Baseの認証機能やActive Directoryと連携して，ユーザーを管理することもできます。

JP1/AOのユーザーの管理でできることを次に示します。

ユーザーの追加

JP1/AOにログインするユーザーを追加できます。

ユーザー情報の編集

User Management権限を持つユーザーは，すべてのユーザーのプロファイルを編集できます。User Management権限を持たないユーザーは，自分のプロファイルだけを編集できます。

パスワードの変更

User Management権限を持つユーザーは，すべてのユーザーのパスワードを変更できます。User Management権限を持たないユーザーは，自分のパスワードだけを変更できます。

なお，パスワードの条件（最小文字数，文字種の組み合わせなど）は，セキュリティ定義ファイル（security.conf）で設定できます。

User Management権限の変更

ユーザーを管理するためのUser Management権限を設定したり，解除したりできます。

ログイン中のユーザーの権限を変更した場合，そのユーザーのログイン中は変更前の権限が保持されます。そのため，ユーザーの権限を変更した場合，システム管理者は各ユーザーに直ちにログアウト・ログインをするようにアナウンスしてください。

ただし，別ウィンドウのWebブラウザーで画面（ユーザー管理，プロファイル，サービス設定・実行，サービス詳細説明，タスク詳細，応答入力）を起動した場合は，画面を開いた時点での最新の権限に基づいて動作します。

ユーザーのロック・ロック解除

ユーザーの操作をロックしたり，ロックされているユーザーのロックを解除したりできます。

ログイン中のユーザーをロックした場合，そのユーザーは操作を続行できなくなります。

なお，ログインしたユーザーが自分自身のアカウントを選択してロックすることはできません。また，一定回数連続してログインに失敗したユーザーは，自動的にロックされます。すべてのユーザーがロックされた場合は，コマンドを使用してロックを解除する必要があります。

また，外部認証連携を使用してログインするユーザーに対して，ロックおよびロック解除はできません。

ユーザーの削除

JP1/AOに追加したユーザーを削除できます。

重要

ユーザーを追加しただけでは，対象のユーザーはサービスを管理・実行できません。ユーザーがサービスを管理・実行するには，次の設定が必要です。

ユーザーをユーザーグループに追加する

サービスグループをユーザーグループに割り当てる

外部認証連携が有効な場合，ユーザーのアカウント（ユーザーIDおよびパスワード）は，外部認証サーバとJP1/AOの両方で使用できる文字で構成されている必要があります。

ヒント

ユーザーIDでは大文字，小文字が区別されません。パスワードでは大文字，小文字が区別されます。

関連項目

6.4.4　JP1/AOにユーザーを追加する手順

6.4.5　管理者がほかのユーザーのユーザー情報を編集する手順

6.8.2　ログインユーザーが自分のユーザー情報を編集する手順

6.4.6　管理者がほかのユーザーのパスワードを変更する手順

6.8.3　ログインユーザーが自分のパスワードを変更する手順

6.4.7　User Management権限の設定を変更する手順

6.4.8　ユーザーをロックする手順

6.4.9　ユーザーのロックを解除する手順

6.4.11　JP1/AOからユーザーを削除する手順

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「セキュリティ定義ファイル（security.conf）」のトピック

1.9.1　JP1/AOのデフォルトユーザー

JP1/AOをインストールすると，次のユーザーがデフォルトで登録されます。

Systemアカウント

JP1/AOのすべての操作とユーザー管理の操作を実行できるユーザーです。このユーザーは削除したり権限を変更したりできません。

Systemアカウントは，JP1/AO上のすべてのリソース（サービスおよびエージェントレス接続先）にAdminロールとしてアクセスできます。

インストール後，JP1/AOに初めてログインする場合は，Systemアカウントでログインして，必要に応じてUser Management権限を持つユーザーを追加します。パスワードのデフォルトは，「manager」です。不正なアクセスを防止するために，Systemアカウントのデフォルトのパスワードは変更することをお勧めします。

重要

System アカウントのパスワードはHitachi Command Suite 製品と共有しています。このため，Hitachi Command Suite 製品がすでにインストールされている場合，Hitachi Command Suite 製品側でパスワードを変更していると，デフォルトのパスワードも変更されます。

ヒント

ユーザーIDでは大文字，小文字が区別されません。パスワードでは大文字，小文字が区別されます。

1.10　グループの管理

JP1/AOでは，ユーザーごとに利用できる操作対象や機能を設定するために，リソース（サービスやエージェントレス接続先）をグループ化したサービスグループと，組織や業務に応じてユーザーをグループ化したユーザーグループを提供しています。

ユーザーを登録したユーザーグループに，サービスグループを割り当てることでユーザーごとに操作対象へのアクセスを制御できます。また，サービスグループには，操作できる機能を設定したロールを割り当てることで，ユーザーごとに利用できる機能を設定できます。

また，JP1/AOのインストール時に作成されるビルトインサービスグループ，およびビルトインユーザーグループを使用すると，グループを作成しなくても運用が開始できます。

グループの管理でできることを次に示します。

ユーザーグループの作成

ユーザーグループを作成できます。

ユーザーグループの編集

必要に応じて，ユーザーを追加したり，ユーザーグループに割り当てられたサービスグループを変更したりできます。

ユーザーが所属するユーザーグループの変更

ユーザーグループにユーザーを追加したり，ユーザーグループからユーザーを削除したりできます。

ユーザーグループへのサービスグループとロールの割り当て

ユーザーグループにサービスグループを割り当てます。ユーザーグループにサービスグループを割り当てることで，ユーザーグループに所属するユーザーが，サービスグループに含まれるサービスを管理・実行できるようになります。

また，割り当てられたサービスグループに対してAdmin，Develop，Modify，またはSubmitのロールを設定できます。

ログイン中のユーザーに対してユーザーグループの権限を変更した場合，そのユーザーのログイン中は変更前の権限が保持されます。そのため，ユーザーグループの権限を変更した場合，システム管理者は各ユーザーに直ちにログアウト・ログインをするようにアナウンスしてください。

ユーザーグループの削除

ユーザーグループを削除できます。

ユーザーグループを削除しても，ユーザーグループに割り当てられたサービスグループやユーザーは削除されません。

サービスグループの作成

サービスグループを作成できます。

サービスグループの編集

必要に応じてサービスグループの名称および説明を編集できます。

サービスグループの削除

必要に応じてサービスグループを削除できます。

サービスグループにリソース（サービス，タスク，履歴，およびエージェントレス接続先定義）が存在する場合，そのサービスグループは削除できません。

ユーザーグループにサービスグループに対するロールが設定されていても，そのサービスグループは削除できます。

重要

JP1/AOとHitachi Command Suite製品を同一サーバにインストールした場合，操作画面にはJP1/AOとHitachi Command Suite製品両方の，サービスグループおよびユーザーグループが表示されます。

Hitachi Command Suite製品のユーザーグループについて

JP1/AOで，Hitachi Command Suite製品のユーザーグループを管理できます。ただし，Hitachi Command Suite製品のロールが設定されているユーザーグループは削除できません。削除したい場合は，Hitachi Command Suite製品側でロールの設定を解除してください。JP1/AOではHitachi Command Suite製品で設定されたロールを変更できません。

Hitachi Command Suite製品のリソースグループについて

JP1/AOで，Hitachi Command Suite製品のリソースグループは管理できません。これは，リソースグループが製品ごとに管理されているためです。

関連項目

6.5.2　ユーザーグループを作成する手順

6.5.3　ユーザーグループを編集する手順

6.5.5　ユーザーグループに所属するユーザーを設定する手順

6.5.6　ユーザーグループにサービスグループとロールを設定する手順

6.5.7　ユーザーグループを削除する手順

6.6.2　サービスグループを作成する手順

6.6.3　サービスグループを編集する手順

6.6.4　サービスグループを削除する手順

1.10.1　ユーザーグループとサービスグループを利用したアクセス制御

ユーザーグループは組織や業務に応じて作成する，JP1/AOの各ユーザーを登録したグループです。また，サービスグループはアクセス制限を行いたい単位で作成する，JP1/AOの各リソース（サービスおよびエージェントレス接続先定義）を登録したグループです。これらのグループを利用して，サービスの実行やタスクの参照などのアクセスを制御するには，ユーザーグループごとに，アクセスを許可するサービスグループを割り当てます。

ユーザーグループとサービスグループを利用したアクセス制御の例を次の図に示します。

図1‒16　アクセス制御の設定例

ユーザーグループ「第1営業所」からサービスグループ「第1営業所サーバ管理」，ユーザーグループ「第2営業所」からサービスグループ「第2営業所サーバ管理」には，それぞれModifyロールが割り当てられています。そのため，ユーザーグループに所属するユーザーは，ロールが割り当てられたサービスグループのリソースを実行したり，追加または削除したりできます。また，「第1営業所」から「第2営業所サーバ管理」に対してSubmitロールが割り当てられているため，「第1営業所」のユーザーが「第2営業所」のユーザーに代わってリソースを実行できます。このとき，Submitロールはリソースの管理はできないため，「第1営業所」だけに所属するユーザーAおよびBが，誤ってほかの営業所のリソースを削除することを防げます。

なお，「第2営業所」から「第1営業所サーバ管理」にはロールが割り当てられていないため，「第2営業所」だけに所属するユーザーDおよびEには，「第1営業所サーバ管理」のリソースが参照できません。そのため，例えばユーザーBが「第1営業所」から「第2営業所」に異動になった場合，ユーザーグループを変更する手順に従って，ユーザーBの所属するユーザーグループから「第1営業所」を削除し，「第2営業所」を追加します。そうすれば，「第1営業所サーバ管理」のリソースは参照できなくなります。

ユーザーグループ「システム開発部」に所属するユーザーFは，All Service Groups（ビルトインサービスグループ）が割り当てられているため，JP1/AO上の全サービスにアクセスできます。

このように，グループの管理を利用すると，ユーザーの利用目的に合わせて，アクセスできるサービスを効率良く制御できるようになります。

関連項目

6.5.5　ユーザーグループに所属するユーザーを設定する手順

1.10.2　サービスグループとユーザーグループの関係について

サービスグループ，ユーザーグループ，およびロールの関係を次に示します。

図1‒17　グループの管理で使用する各要素の関係

サービスグループ

サービスグループの管理は，Adminロールを持つユーザーだけが実施できます。

サービスグループは，複数作成できます。

同一の名称のサービスグループは，作成できません。

リソースは，サービスグループに所属している必要があります。ただし，1つのリソースが所属できるサービスグループは1つだけです。同じ内容の2つのリソースを，それぞれ別のサービスグループに割り当てることはできます。

ビルトインサービスグループとして，インストール時にAll Service GroupsおよびDefaultServiceGroupが自動で作成されます。

ユーザーグループ

ユーザーグループの管理は，User Management権限を持つユーザーだけが実施できます。

ユーザーグループは複数作成できます。

同一の名称のユーザーグループは，複数作成できません。

ユーザーは，複数のユーザーグループに追加できます。

ユーザーグループには，複数のサービスグループが設定できます。

ビルトインユーザーグループとして，インストール時にAdminGroup，DevelopGroup，ModifyGroup，SubmitGroupが自動で作成されます。

ロール

サービスグループごとにロールを設定できます。サービスグループをユーザーグループに割り当てる際，1つのサービスグループに設定できるロールは，1つだけです。

1.10.3　ビルトインサービスグループ，ビルトインユーザーグループについて

JP1/AOが提供するグループとして，ビルトインサービスグループ，およびビルトインユーザーグループがインストール時に自動で作成されます。

ビルトインサービスグループとして作成されるAll Service Groupsに関連付けられたユーザーグループのユーザーは，JP1/AOが管理するすべてのリソース（サービスおよびエージェントレス接続先）にアクセスできます。ただし，All Service Groupにはリソースを所属させることはできません。

ビルトインユーザーグループには，次のユーザーグループが用意されています。

AdminGroup

All Service Groupsサービスグループに対して，Adminロールが設定されています。

DevelopGroup

All Service Groupsサービスグループに対して，Developロールが設定されています。

ModifyGroup

All Service Groupsサービスグループに対して，Modifyロールが設定されています。

SubmitGroup

All Service Groupsサービスグループに対して，Submitロールが設定されています。

そのため，グループを作成しなくても，ユーザーをビルトインユーザーグループに登録しておけば，すべてのリソースに対して，設定したロールの権限が割り当てられ，インストール後，すぐに運用を開始できます。

重要

ビルトインサービスグループおよびビルトインユーザーグループについては，作成，削除，および名前や説明の変更はできません。

Hitachi Command Suite製品のロールに対応するビルトインユーザーグループも同時に作成されます。ただし，JP1/AOで使用できるのは，AdminGroup，DevelopGroup，ModifyGroup，およびSubmitGroupのビルトインユーザーグループだけです。

Hitachi Command Suite製品がインストールされているサーバにJP1/AOをインストールする場合，ビルトインユーザーグループと同名のユーザーグループがすでに存在するときは，そのビルトインユーザーグループは新たに作成されません。

1.10.4　サービスグループに設定できるロールの種類

JP1/AOでは，サービスグループにロールを設定することで，ユーザーごとに使用できる機能を設定できます。

サービスグループに設定できるロールは，サービスグループの種類によって異なります。サービスグループごとのロールの設定可否を次に示します。

表1‒11　サービスグループごとのロールの設定可否

ロール

利用できる機能

サービスグループのロールの設定可否

All Service Groups

All Service Groups以外のサービスグループ

Admin

サービスグループの管理

サービステンプレートの管理

サービステンプレートの開発

サービスの管理

サービスの実行

○

×

Develop

サービステンプレートの管理

サービステンプレートの開発

サービスの管理

サービスの実行

○

×

Modify

サービスの管理

サービスの実行

○

○

Submit

サービスの実行

○

○

（凡例）

○：設定できます。 ×：設定できません。

1.10.5　サービスグループとサービス共有プロパティの関係について

サービステンプレートから複数のサービスを作成して，別のサービスグループに割り当てた場合でも，サービスグループ間でサービス共有プロパティのプロパティ値は共有されます。サービス共有プロパティのプロパティ値はJP1/AOシステム内で1つのため，サービスグループごとに異なるプロパティ値は設定できません。

図1‒18　サービスグループとサービス共有プロパティの関係

1.11　Webサービス接続先定義の管理

操作対象がWebサービスの場合，この機能で接続の設定情報を管理できます。設定を事前に登録しておくことで，JP1/AOのサービスで設定情報を参照できるようになります。

Webサービス接続先定義の管理でできることを次に示します。

Webサービス接続先定義の作成

Webサービスの設定情報を作成し，登録できます。

Webサービス接続先定義には，ホスト名やIPアドレスなどの接続先情報や，プロキシサーバの情報などを指定します。

Webサービス接続先定義の編集

登録済みのWebサービス接続先定義の内容を編集できます。

Webサービス接続先定義の削除

登録済みのWebサービス接続先定義を削除できます。

Webサービス接続先定義の管理機能は，［管理］タブの［Webサービス接続］エリアで利用できます。

1.12　エージェントレス接続先の管理

JP1/AOでは，サービスの操作対象とする接続先ホストをエージェントレス接続先と呼びます。JP1/AOにエージェントレス接続先定義を登録しておくと，サービスの実行時に，タスクが所属するサービスグループに基づいてエージェントレス接続先へのアクセスを制限できます。

なお，エージェントレス接続先には，以下のものを設定する必要があります。

汎用コマンド実行部品の操作対象

ファイル転送部品の操作対象

ターミナル接続部品の操作対象

コンテンツ部品の実行対象サーバ

重要

インストール直後は，サービスグループがDefaultServiceGroupのサービスからすべての接続先ホストに接続できるエージェントレス接続先定義があらかじめ用意されています。このため，DefaultServiceGroupのサービスから接続先ホストに対して接続が制限されません。

特定の接続先ホストだけを許可したい場合は，インストール時に作成されているエージェントレス接続先定義を編集または削除し，接続を許可する接続先ホストについてエージェントレス接続先定義を登録する必要があります。

エージェントレス接続先の管理機能を利用するには，［エージェントレス接続先定義］エリアで接続したいエージェントレス接続先を登録します。登録したエージェントレス接続先は必要に応じて編集できます。

エージェントレス接続先の管理でできることを次に示します。

エージェントレス接続先定義の作成

エージェントレス接続先の定義を作成し，登録できます。

エージェントレス接続先の定義には，ホスト名やIPアドレスなどの接続先情報，および接続先ホストにログインするためのユーザーIDやパスワードなどの認証情報を指定します。

エージェントレス接続先定義の編集

登録済みのエージェントレス接続先の定義内容を編集できます。

エージェントレス接続先定義の削除

登録済みのエージェントレス接続先を削除できます。

関連項目

6.3.2　エージェントレス接続先定義を追加する手順

6.3.3　エージェントレス接続先定義を編集する手順

6.3.4　エージェントレス接続先定義を削除する手順

マニュアル『JP1/AO 導入・設計ガイド』－「エージェントレス接続先の前提条件」のトピック

1.12.1　エージェントレス接続先の管理機能を利用したアクセスの仕組み

エージェントレス接続先の管理機能は，接続先制限機能および認証情報管理機能に分けられます。接続先制限機能および認証情報管理機能を利用した接続先ホストへのアクセスの仕組みについて説明します。

接続先制限機能

JP1/AOでは，接続先ホストへのアクセスを制限できます。この機能を接続先制限機能と呼びます。

接続を許可したいホストを，エージェントレス接続先定義としてJP1/AOに事前に登録することで，サービス実行時にアクセスを許可できます。エージェントレス接続先定義は，接続先ホストのホスト名またはIPアドレス，接続先種別，サービスグループなどで構成される定義情報で，［エージェントレス接続先定義］エリアから登録できます。

図1‒19　エージェントレス接続先へのアクセスの例（接続先制限機能を使用する場合）

図の例では，Adminロールを持つ管理者ユーザーが操作画面でエージェントレス接続先定義情報を登録したあと，サービスグループRに対してSubmitロールを持つサービス実行ユーザーがユーザーIDとパスワードを指定して各サービスを実行しています。この場合，サービス実行ユーザーは接続先情報が登録されたhost1にだけ接続でき，それ以外のホストへの接続は制限されます。

認証情報管理機能

接続先情報に加えて，接続先ホストにアクセスするために必要なユーザーIDやパスワードなどの認証情報をJP1/AOに登録することもできます。この機能を認証情報管理機能と呼びます。認証情報を登録しておけば，サービス間で共通して使用するパスワードなどをJP1/AOで管理できるため，サービスの実行ごとに認証情報を入力する手間を軽減できます。

図1‒20　エージェントレス接続先へのアクセスの例（認証情報管理機能を使用する場合）

図の例では，Adminロールを持つユーザーが操作画面で接続先情報と認証情報を登録したあと，サービスグループRに対してSubmitロールを持つサービス実行ユーザーが各サービスを実行しています。この場合，サービス実行ユーザーは接続先情報が登録されたhost1にだけ接続でき，それ以外のホストへの接続は制限されます。また，JP1/AOにhost1の認証情報が登録されているため，サービス実行時にユーザーIDやパスワードを入力する必要がありません。

なお，サービステンプレートを作成する場合，サービスの実行までに，サービステンプレートで使用する接続先ホストの接続先情報および認証情報（認証情報管理機能を使用する場合）を操作画面またはコマンドで登録しておく必要があります。登録されていない場合は接続に失敗します。このため，あらかじめサービステンプレートの作成者とJP1/AOの管理者との間で，接続先ホストの情報を共有しておく必要があります。

ヒント

JP1/AOでは，エージェントレス接続先ごとに成功済みのエージェントレス接続先定義を記憶しておくことができます。成功済みのエージェントレス接続先定義を利用することで，1つの接続先ホストに対して複数の認証情報が設定された場合に，認証要求を行うたびに認証が失敗するなどの問題を回避できます。

成功済みのエージェントレス接続先定義はJP1/AOで管理され，エージェントレス接続先定義を編集した場合は，成功済みのエージェントレス接続先定義の内容に反映されます。

なお，JP1/AOのインストール直後や，成功済みのエージェントレス接続先定義の登録数が上限値を超えた場合は，成功済みのエージェントレス接続先定義を利用することができません。この場合，登録されているエージェントレス接続先定義の認証情報が順不同で使用されます。

接続先ホストの設定によって，認証の連続失敗や同時接続数超過などにより，接続に失敗する場合があります。その場合は接続先ホストの設定を見直してください。

関連項目

1.9　ユーザーの管理

1.10.4　サービスグループに設定できるロールの種類

1.12.2　エージェントレス接続先定義の認証情報を参照するための設定

サービス実行時に，エージェントレス接続先定義で指定した認証情報を参照できます。

認証情報を参照するための設定方法および設定のタイミングは，使用している部品の種類によって異なります。

基本部品の場合

次の基本部品の場合は，ステップ作成時またはステップ編集時にプロパティ「credentialType」に「destination」を指定してください。プロパティ「credentialType」に「property」を指定した場合は，部品のプロパティの値が参照されるため，エージェントレス接続先定義の認証情報の設定は参照されません。プロパティの設定方法については，マニュアルJP1/AO サービステンプレートリファレンスの各部品のトピックを参照してください。

汎用コマンド実行部品

ファイル転送部品

ターミナル接続部品

コンテンツ部品の場合

部品の作成時または編集時に，［部品作成］ダイアログボックスまたは［部品編集］ダイアログボックスの［認証種別］で［エージェントレス接続先設定を使用］を選択してください。［認証種別］で［プロパティで指定］を指定した場合は，部品のプロパティの値が参照されるため，エージェントレス接続先定義の認証情報の設定は参照されません。

1.13　メンテナンス

JP1/AOのメンテナンスでできることを次に示します。

JP1/AOシステムのバックアップ

JP1/AOの設定情報やデータベース情報をバックアップできます。

JP1/AOシステムのリストア

JP1/AOのバックアップしたデータをサーバにリストアできます。

データベースのメンテナンス

hcmds64dbtransコマンドを使用して，データベースを再編成できます。

JP1/AOシステムの開始

hcmds64srvコマンドを使用して，JP1/AOシステムを開始できます。

JP1/AOシステムの停止

hcmds64srvコマンドを使用して，JP1/AOシステムを停止できます。

関連項目

7.　メンテナンス

1.13.1　リストア対象データ

リストアの対象となるデータの一覧を次に示します。

表1‒12　リストア対象データ

項番

データの分類

対象データ

1

実行情報

タスク

2

履歴情報

タスクの履歴

3

定義情報

サービステンプレート

4

サービス

5

ユーザー，ユーザーグループ，およびサービスグループ

6

エージェントレス接続先定義

7

サービス共有プロパティ

8

定義ファイル

ユーザー設定プロパティファイル，コマンドプロパティファイル，メール通知定義ファイル，接続先プロパティファイル，文字セットマッピングファイル，およびJP1/IM連携に使用する定義ファイル

1.14　JP1/Baseの認証機能との連携

JP1/Baseの認証機能と連携することで，JP1/AOのユーザーの管理およびユーザー認証ができます。

JP1/Baseを利用してユーザーを管理するには，JP1/Baseの操作画面でJP1ユーザーを作成し，JP1資源グループ名と権限レベルを設定します。このとき，JP1資源グループ名および権限レベルをそれぞれJP1/AOのサービスグループ名およびロールと合わせることで，JP1/AOのユーザーとして管理できます。

ただし，サービスグループ名が，JP1資源グループ名に使用できない名称の場合は，JP1/Baseでユーザー認証できません。

JP1/Baseと連携することで次のメリットがあります。

JP1/AOでのユーザーやユーザーグループの管理が不要になります。

すでに存在しているJP1ユーザーを利用できます。

JP1/Baseと連携する場合のユーザー認証の流れを次の図に示します。

図1‒21　JP1/Baseと連携する場合のユーザー認証の流れ

なお，JP1/Baseの認証機能との連携を有効にするには，外部認証サーバ連携コンフィグファイルでの設定が必要です。クラスタシステムの場合は，実行系サーバと待機系サーバで同じ設定をしてください。

JP1/Baseの認証機能との連携を有効にすると，JP1/AOに登録されていないユーザーがJP1/AOにログインした場合は，JP1/Baseでユーザー認証します。JP1/AOに登録されているユーザーがJP1/AOにログインした場合は，JP1/Baseと連携しないでJP1/AOで認証や権限が管理されます。

関連項目

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「JP1/Baseの認証機能との連携」のトピック

1.15　Active Directoryとの連携

Active Directoryと連携することで，Active Directoryで管理しているユーザーおよびグループをJP1/AOで利用できます。ただし，連携できるのはJP1/AOがActive DirectoryをLDAPディレクトリサーバとして使用する場合です。

Active Directory連携を有効にするには，外部認証サーバ連携コンフィグファイルの設定が必要です。また，必要に応じて，Active Directoryにユーザーを追加したり，LDAP検索用ユーザーを登録したりしてください。

また，Active Directory連携をする際は，グループ連携するかどうかを選択できます。グループ連携するかどうかによって，できることが異なります。

グループ連携しない場合

ユーザー認証はActive Directoryで行います。

ユーザーのユーザーグループへの追加・削除は，JP1/AOで行います。

このため，JP1/AOとActive Directoryに同じユーザーを追加する必要があります。このとき，JP1/AOでのパスワードの設定は不要です。

グループ連携する場合

ユーザー認証はActive Directoryで行います。

Active Directoryのグループを，JP1/AOのユーザーグループとして追加して利用します。ユーザーのグループへの追加・削除はActive Directoryで行います。

このため，JP1/AOでのユーザー追加は不要です。

次に，グループ連携しない場合，グループ連携する場合のそれぞれについて，事前の登録内容と，ユーザー認証の流れを説明します。

グループ連携しない場合

JP1/AOにログインするユーザーとして，JP1/AOのユーザーIDと，Active DirectoryのユーザーIDを一致させる形で追加します。このとき，パスワードはActive Directoryに登録するだけで，JP1/AOでの管理を省略できます。

ユーザーがJP1/AOにログインするときに，JP1/AOのユーザー情報で認証方式に「LDAP」が指定されていると，Active Directoryで管理している情報を使用してログインします。

Active Directory連携で，グループ連携しない場合のユーザー認証の流れを次の図に示します。

図1‒22　Active Directory連携でのユーザー認証の流れ（グループ連携しない場合）

グループ連携する場合

Active DirectoryのグループをJP1/AOのユーザーグループとして管理できます。そのため，Active Directoryのグループに登録されているユーザーは，JP1/AOに追加する必要はありません。Active Directoryのグループにサービスグループを割り当てることで，リソースを使用できるようになります。

ユーザーがJP1/AOにログインするときに，JP1/AOにユーザー情報が登録されていない場合，Active Directoryのユーザー情報を参照してログインします。

Active Directory連携で，グループ連携する場合のユーザー認証の流れを次の図に示します。

図1‒23　Active Directory連携でのユーザー認証の流れ（グループ連携する場合）

関連項目

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「Active Directoryとの連携」のトピック

6.4　ユーザーの管理

6.5　ユーザーグループの管理

1.16　JP1/IMのイベント監視機能との連携

JP1/IMは，JP1シリーズ製品やその他のミドルウェア製品と連携し，システム全体の構成管理・運用管理をすることで，システムを統合管理する製品です。

JP1/AOをJP1/IMと連携させることで，JP1/AOが発行するJP1イベントをJP1/IMで一元監視できます。

図1‒24　JP1イベント通知の概要

JP1/IMのイベント監視機能との連携でできることを次に示します。

JP1イベント連携

JP1イベントは，JP1/Base※経由でJP1/IM - Managerに転送されます。これによって，JP1/IM - Viewの［イベントコンソール］画面から，JP1イベントを一元的に監視できます。

JP1イベントは，タスクの状態遷移の検出時，JP1/AOの起動および停止時，データベースの異常検出時に発行されます。

注※

JP1/AOが非クラスタ構成の場合，JP1/AOと同一ホスト上にあるJP1/BaseにJP1イベントが通知されます。JP1/AOがクラスタ構成の場合，JP1/AOと同一の論理ホスト名を持つJP1/BaseにJP1イベントが通知されます。

モニター起動連携

JP1/IM - Viewに呼び出す画面を定義しておくことで，JP1イベントから関連するJP1/AOの画面を表示できます。例えば，タスクが失敗したというJP1イベントから，タスクの処理結果を示すJP1/AOの画面を表示できます。

統合機能メニュー連携

JP1/IM - Viewの統合機能メニューに登録することで，JP1/IM - ViewからJP1/AOの画面を表示できます。

関連項目

(1)　JP1イベント一覧

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「JP1/IMのイベント監視機能との連携」のトピック

1.16.1　JP1イベントの通知契機

JP1/AOが発行するJP1イベントはJP1/IMで一元監視できます。JP1/AOがJP1イベントを発行する通知契機を次の表に示します。

表1‒13　JP1イベントの通知契機

通知契機

イベントID

大分類

小分類

タスクの状態検出

「応答待ち中」の状態を検出したとき

0x00007000

「長期実行中」の状態を検出したとき

「正常終了」の状態を検出したとき

「失敗」の状態を検出したとき

「キャンセル」の状態を検出したとき

JP1/AOの稼働状態

JP1/AOの起動時

0x00007010

JP1/AOの停止時

データベースの異常検出※

データベースの接続時にエラーになった場合

0x00007030

注※

同一の事象に起因するJP1イベントは，最初の通知から1時間以内は発行されなくなります。

1.17　メール通知

タスク異常検出または失敗の状態になったことを検出した場合に，異常をメールで通知できます。メールを通知するには，ビルトインサービス共有プロパティおよびメール定義ファイルに必要な情報を設定する必要があります。

メール通知の概要を次に示します。

図1‒25　メール通知の概要

メール通知でできることを次に示します。

メール通知

JP1/AOシステム内に存在するSMTPサーバを利用して，タスクの異常をテキスト形式のメールで通知できます。

メール通知が行われるのは，次の場合です。

タスクが異常検出の状態に遷移したことを，JP1/AOが検知したとき

タスクが失敗の状態に遷移したことを，JP1/AOが検知したとき

ただし，実行中のタスクを，ユーザーが停止して失敗の状態になった場合は，メール通知はされません。また，「失敗」への遷移前の状態が「異常検出」または「停止中」の場合はメール通知はされません。

なお，これらの場合以外にも，メール通知部品やユーザー応答待ち部品を使用しているサービステンプレートが実行されたとき，メール通知が行われる場合があります。

関連項目

付録A.4　メール通知の設定項目一覧

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「メール通知定義ファイル（mailDefinition_ja.conf，mailDefinition_en.conf，mailDefinition_zh.conf）」のトピック

マニュアル『JP1/AO サービステンプレートリファレンス』－「メール通知部品」のトピック

1.18　ダイレクトアクセスURL

JP1/AOでは，操作画面のURLを指定することで，目的の画面をログイン後に直接表示できます。これをダイレクトアクセスURL機能と呼びます。

ダイレクトアクセスURLを指定してログインすると，［ログイン］画面と目的の画面までの間に表示される通常の遷移画面は，表示されません。

ダイレクトアクセスURLを指定して表示できる画面は，次の3画面です。

［サービス設定］画面（編集）

サービスの情報を確認および変更するための画面です。

［サービス実行］画面

サービスを実行するための画面です。

［タスク詳細］画面

タスクの詳細情報を確認するための画面です。

関連項目

付録A.5　ダイレクトアクセスURLの設定について

1.19　JP1/IM - NPの業務コンテンツとの連携

JP1/AOの操作画面から，JP1/IM - NPの画面をシングルサインオンで起動できます。［応答入力］画面から，JP1/IM - NPの業務コンテンツ（業務フローおよびガイド）を参照して，業務の流れと操作手順を確認できます。

JP1/IM - NPの業務コンテンツとの連携の概要を次に示します。

図1‒26　JP1/IM - NPの業務コンテンツとの連携の概要

なお，JP1/IM - NPと連携するには，JP1/AOとJP1/IM - NPが同一のJP1/Baseの認証機能を利用していることが前提です。

関連項目

マニュアル『JP1/AO サービステンプレートリファレンス』－「ユーザー応答待ち部品」のトピック

2　JP1/AOの操作画面

JP1/AOの操作画面について説明します。

2.1　［ログイン］画面

［ログイン］画面は，JP1/AOにログインするための画面です。［ログイン］画面は，次に示すURLをWebブラウザーに指定すると表示されます。ログイン時のURLは，システムの構成（非クラスタシステムまたはクラスタシステム）によって異なります。

表2‒1　ログイン時のURL

システムの構成

URL

指定方法

非クラスタシステム

http接続の場合

http://ホスト名またはIPアドレス:ポート番号/Automation/

https接続の場合

https://ホスト名またはIPアドレス※1:ポート番号/Automation/

ホスト名またはIPアドレスにはインストール時に指定したホスト名またはIPアドレスを指定します。

ポート番号のデフォルトは，次のとおりです。

http接続の場合

22015

https接続の場合

22016

なお，ポート番号は変更できます。

クラスタシステム

http接続の場合

http://論理ホスト名または論理IPアドレス:ポート番号/Automation/

https接続の場合

https://論理ホスト名または論理IPアドレス※1:ポート番号/Automation/

ポート番号のデフォルトは，次のとおりです。

http接続の場合

22015

https接続の場合

22016

なお，ポート番号は変更できます。※2

注※1

https接続時には，SSLサーバ証明書にホスト名を指定しているときはホスト名を，IPアドレスを指定しているときはIPアドレスをURLに指定することをお勧めします。不一致の場合は，警告やエラーが表示されます。

注※2

クラスタシステムのJP1/AOのポート番号を変更する際には，クラスタソフトでサービスを停止してください。また，実行系ホストと待機系ホストの両方でポート番号を変更してください。

図2‒1　［ログイン］画面

表示項目について説明します。

［ユーザーID］テキストボックス

ログインするユーザーのユーザーIDを入力します。

［パスワード］テキストボックス

ログインするユーザーのパスワードを入力します。

［ログイン］ボタン

ユーザーIDとパスワードを入力してクリックすると，JP1/AOにログインしてメイン画面が表示されます。

重要

JP1/AOにログインした際，「予期しないエラー」のメッセージダイアログボックスが表示されたり，画面が正しく表示されなかったりすることがあります。その場合は，Webブラウザーのインターネット一時ファイルを削除し，Webブラウザーを再起動してから再度ログインしてください。インターネット一時ファイルの削除方法については，使用しているWebブラウザーのドキュメントを参照してください。

ヒント

JP1/AOのインストール後，初めてログインする場合は，SystemアカウントのユーザーIDとパスワードを使用してください。

ユーザーID：system

パスワード：manager

なお，不正なアクセスを防止するために，Systemアカウントのパスワードは変更することをお勧めします。また，必要に応じてJP1/AOを操作するためのユーザーを追加登録してください。

関連項目

1.9.1　JP1/AOのデフォルトユーザー

6.4.4　JP1/AOにユーザーを追加する手順

7.13　JP1/AOシステムを停止する手順（クラスタ構成の場合）

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「ポート番号を変更する手順」のトピック

2.2　メイン画面

メイン画面は，JP1/AOの操作の起点となる画面です。

図2‒2　メイン画面

表示項目について説明します。

メニューエリア

メイン画面のメニューやログインユーザーIDが表示されます。

［ファイル］メニュー

クリックすると，次の項目が表示されます。

閉じる

選択すると，確認ダイアログボックスが表示され，［OK］ボタンをクリックすると，JP1/AOが終了してWebブラウザーが閉じられます。

ログアウト

選択すると，確認ダイアログボックスが表示され，［OK］ボタンをクリックすると，JP1/AOからログアウトされ，［ログイン］画面が表示されます。

［ツール］メニュー

クリックすると，次の項目が表示されます。

サービスビルダー

選択すると，［Service Builder Home］画面が表示されます。このメニューは，AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザーがログインしている場合だけ表示されます。

ユーザープロファイル

選択すると，ログインユーザーの［プロファイル］画面が表示されます。

画面設定の初期化

選択すると，GUIの設定がインストール時の状態に戻り，JP1/AOからログアウトされます。

［ヘルプ］メニュー

クリックすると，次の項目が表示されます。

オンラインマニュアル

事前にJP1/AOサーバに組み込んだマニュアルが表示されます。

バージョン情報

［バージョン］ダイアログボックスが表示されます。

前回のログイン

ログインユーザーの前回ログインした時刻が「YYYY-MM-DD hh:mm:ss」の形式で表示されます。「hh」は24時間表記です。

現在のユーザー

ログインユーザーのユーザーIDが表示されます。

JP1ユーザーの場合

JP1ユーザー名がそのまま表示されます。

JP1ユーザー以外の場合

ログインユーザーに設定されているフルネームが表示されます。フルネームが設定されていない場合は，ログイン時に指定したユーザーIDが表示されます。

［ログアウト］ボタン

確認ダイアログボックスが表示され，［OK］ボタンをクリックすると，JP1/AOからログアウトされ，［ログイン］画面が表示されます。

［ダッシュボード］タブ

クリックすると，［ダッシュボード］画面が表示されます。

［サービス］タブ

クリックすると，［サービス］画面が表示されます。

［タスク］タブ

クリックすると，［タスク］画面が表示されます。

［サービステンプレート］タブ

クリックすると，［サービステンプレート］画面が表示されます。

［管理］タブ

クリックすると，［管理］画面が表示されます。

タスクサマリー

ログインユーザーが実行したタスクの状態や件数がサマリー表示されます。

関連項目

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「マニュアルを組み込む手順」のトピック

マニュアル『JP1/AO サービステンプレート開発ガイド』－「［Service Builder］画面」のトピック

6.8.1　［プロファイル］画面

2.2.1　［バージョン］ダイアログボックス

2.3　［ダッシュボード］画面

3.1　［サービステンプレート］画面

4.1　［サービス］画面

5.1　［タスク］画面

6.1　［管理］画面

5.2.1　タスクサマリーからタスクの状態を確認する手順

2.2.1　［バージョン］ダイアログボックス

［バージョン］ダイアログボックスでは，JP1/AOのバージョンを確認できます。［バージョン］ダイアログボックスは，［ヘルプ］メニューから［バージョン情報］を選択すると表示されます。

2.3　［ダッシュボード］画面

［ダッシュボード］画面では，サービスおよびタスクの状態や統計情報のレポートなどを確認できます。［ダッシュボード］画面は，JP1/AOにログインしたとき，または［ダッシュボード］タブをクリックしたときに表示されます。

図2‒3　［ダッシュボード］画面

［ダッシュボード］画面では，次のレポートが表示されます。

失敗回数が多いサービス

失敗回数が多いタスクの生成元のサービス名が，失敗回数の多い順に表示されます。サービスの管理者が失敗の多発しているサービスを発見し，問題に対処できます。このレポートは，Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザーから参照できます。

表2‒2　失敗回数が多いサービスの表示項目

項目

説明

サービス名

失敗回数が多いタスクの生成元のサービス名が表示されます。ここには，ログインユーザーが参照できるサービスだけが表示されます。

サービス名をクリックすると，そのサービスの［サービスプレビュー］ダイアログボックスが表示され，サービスの編集や削除などの操作ができます。

失敗回数

すべてのユーザーが実行したタスクの失敗回数が表示されます。

失敗日

最後にタスクが失敗した日付が表示されます。

一覧へ移動

［一覧へ移動］のアンカーをクリックすると，［サービス］画面で，タスクの失敗回数の多い順にソートされた状態のサービス一覧が表示されます。

なお，このレポートの統計の対象となるのは，「リリース」状態のサービスを実行したときの実行結果だけです。また，［サービスプレビュー］ダイアログボックス，または［サービス］画面の［その他の操作］プルダウンメニューから［統計情報の初期化］を選択すると，選択したサービスの統計情報を初期化できます。

実行回数が多いサービス

サービス名が，実行回数の多い順に表示されます。このレポートは，Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザーから参照できます。

表2‒3　実行回数が多いサービスの表示項目

項目

説明

サービスの総実行回数

ログインユーザーが参照できるサービスの，指定した期間内での総実行回数が表示されます。

［期間］プルダウンメニュー

レポートを表示する期間を7日以内または30日以内から選択します。

サービス名

実行回数の多いサービス名が表示されます。

サービス名をクリックすると，そのサービスの［サービスプレビュー］ダイアログボックスが表示され，サービスの編集や削除などの操作ができます。

サービスごとの実行回数

ログインユーザーが参照できるサービスの実行回数がサービスごとに表示されます。また，タスクの実行結果のうち，正常終了と失敗の割合が棒グラフで表示されます。

このレポートの対象となるのは，「リリース」状態のサービスの実行結果だけです。また，実行中のサービスは，集計対象に含まれません。

対応が必要なタスク

ログインユーザーが実行したタスクのうち，ユーザーの対応が必要な失敗，長期実行中，および応答待ち中のタスクとサービスの一覧が表示されます。このレポートは，Adminロール，Developロール，Modifyロール，またはSubmitロールを持つユーザーから参照できます。

表2‒4　対応が必要なタスクの表示項目

項目

説明

タスクの数

失敗，長期実行中，および応答待ち中のタスクの数がそれぞれ表示されます。

タスク名

失敗，長期実行中，および応答待ち中のタスク名がそれぞれ表示されます。

タスク名をクリックすると，そのタスクの［タスク詳細］画面が表示されます。

また，失敗の場合はそのタスクがいつ終了したか，長期実行中および応答待ち中の場合は，ステップがいつ開始したかが表示されます。

サービス名

タスクの生成元のサービス名がそれぞれ表示されます。

サービス名をクリックすると，そのサービスの［サービスプレビュー］ダイアログボックスが表示され，サービスの編集や削除などの操作ができます。

一覧へ移動

［一覧へ移動］のアンカーをクリックすると，選択したタスクの状態（失敗，長期実行中，または応答待ち中）でフィルタリングされた［タスク］画面が表示されます。

マイタスク

ログインユーザーが実行したタスクのうち，稼働中，実行完了，およびスケジュール済のタスクとサービスの一覧が表示されます。このレポートは，Adminロール，Developロール，Modifyロール，またはSubmitロールを持つユーザーから参照できます。

表2‒5　マイタスクの表示項目

項目

説明

タスクの数

稼働中，実行完了，およびスケジュール済のタスクの数がそれぞれ表示されます。

タスク名

稼働中，実行完了，およびスケジュール済のタスク名がそれぞれ表示されます。

タスク名をクリックすると，そのタスクの［タスク詳細］画面が表示されます。

また，稼働中の場合はそのタスクがいつ開始したか，実行完了の場合はそのタスクがいつ終了したかが表示されます。スケジュール済みの場合は，そのタスクが次にいつ開始されるかが表示されます。

サービス名

タスクの生成元のサービス名がそれぞれ表示されます。

サービス名をクリックすると，そのサービスの［サービスプレビュー］ダイアログボックスが表示され，サービスの編集や削除などの操作ができます。

一覧へ移動

［一覧へ移動］のアンカーをクリックすると，選択したタスクの状態（稼働中，実行完了，またはスケジュール済）でフィルタリングされた［タスク］画面が表示されます。

お気に入りサービス

ログインユーザーが［サービス］画面でお気に入りに登録したサービスの一覧が表示されます。このレポートは，Adminロール，Developロール，Modifyロール，またはSubmitロールを持つユーザーから参照できます。

サービス名をクリックすると，そのサービスの［サービス実行］画面が表示されます。

なお，タイトルバーにマウスオーバーすると表示される［設定］ボタン[図データ]をクリックすると，表示するサービスのソート順を変更できます。

ヒント

表示するレポートの項目は，［ダッシュボード設定］ダイアログボックスで設定できます。［ダッシュボード設定］ダイアログボックスを表示するには，［ダッシュボード設定］ボタン[図データ]をクリックします。

［更新］ボタン[図データ]をクリックすると，レポートを最新の状態に更新できます。

レポートのタイトルバーをドラッグ&ドロップすると，レポートのレイアウトを変更できます。

関連項目

4.1　［サービス］画面

5.1　［タスク］画面

1.6.7　タスクの状態一覧と状態遷移

5.3　タスクの詳細を確認する手順

4.4　サービスを実行する手順

2.4　カードビュー表示とテーブルビュー表示について

［サービス］画面，および［サービステンプレート］画面で一覧を表示する方法には，カードビュー表示とテーブルビュー表示があります。表示方法は，［カードビュー］ボタンまたは［テーブルビュー］ボタンで切り替えられます。なお，［タスク］画面では，一覧をテーブルビュー表示で表示します。

カードビュー表示

カードビュー表示は，［サービス］画面および［サービステンプレート］画面で使用できます。カードビュー表示の例を次に示します。

図2‒4　カードビュー表示の例

カードビュー表示には，次のメリットがあります。

サービスまたはサービステンプレートの一覧がカード形式で大きく表示されるので見やすい

サービスまたはサービステンプレートの状態が，カードの背景にウォーターマークで表示されるのでわかりやすい

カードをクリックすることでサービスまたはサービステンプレートのプレビューが表示され，概要を確認しやすい

サービステンプレートが追加されたり，更新されたりした場合，カード上にバッジで通知されるのでわかりやすい

テーブルビュー表示

テーブルビュー表示は，［サービス］画面，［タスク］画面，および［サービステンプレート］画面で使用できます。テーブルビュー表示の例を次に示します。

図2‒5　テーブルビュー表示の例

テーブルビュー表示には，次のメリットがあります。

一覧の表ヘッダー（表示項目）をクリックすることで，データをソートできる

フィルタエリアで目的のデータを絞り込める

一覧に表示されている行が多い場合，ページネーション機能で目的のデータにアクセスしやすい

［列の表示・非表示設定］ダイアログボックスで一覧表の表示項目をカスタマイズできる

ヒント

このマニュアルでは，カードビュー表示で操作する場合の手順を記載します。テーブルビュー表示で操作する場合の特記事項はポイントで紹介します。

関連項目

3.1　［サービステンプレート］画面

4.1　［サービス］画面

5.1　［タスク］画面

2.5.4　フィルタエリア

2.4.1　カードビュー表示時の表示項目について

カードビュー表示時の表示項目について説明します。

図2‒6　［サービス］画面でのカード表示

図2‒7　［サービステンプレート］画面でのカード表示

表2‒6　カードビュー表示時の表示項目

項目

説明

［サービス］画面で表示

［サービステンプレート］画面で表示

チェックボックス

カードをクリックすると，カードが選択され，チェックが表示されます。カードは複数選択できます。

○

○

バッジ

サービスまたはサービステンプレートが追加されたり，更新されたりしたことをユーザーに通知するためのバッジが表示されます。

○

○

アイコン

サービステンプレートに設定されているアイコンが表示されます。

○

○

サービス名またはサービステンプレート名

サービス名またはサービステンプレート名が表示されます。

○

○

最終更新日付

サービスまたはサービステンプレートの最終更新日付が表示されます。

○

○

ウォーターマーク

サービスまたはサービステンプレートの状態がマークで表示されます。※

○

×

プレビュー

サービスまたはサービステンプレートの概要が表示されます。

○

○

お気に入りボタン

クリックすると，お気に入りに登録されます。

○

×

サービステンプレートのバージョン

サービステンプレートのバージョンが表示されます。

×

○

サービスまたは他サービステンプレートでの使用有無

次のどちらかの場合に表示されます。

サービステンプレートが，サービスで使用されている

サービステンプレートが，ほかのサービステンプレートでサービス部品として使用されている

×

○

（凡例）

○：表示されます。 ×：表示されません。

注※

サービステンプレートの状態を示すウォーターマークは，サービス作成時の［サービステンプレート選択］ダイアログボックスでだけ表示されます。

バッジは，画面によって表示されるものが異なります。バッジの一覧を次に示します。

表2‒7　バッジ一覧

バッジ名

バッジの表示

説明

［サービス］画面で表示

［サービステンプレート］画面で表示

NEW

サービスまたはサービステンプレートが14日以内に追加されたことを示します。

○

○

OUTDATED

［サービス］画面の場合

サービスが使用しているサービステンプレートが最新でないことを示します。

［サービステンプレート］画面の場合

サービステンプレートに古いバージョンのコンポーネントが含まれていることを示します。

○

○

NEED VUP

古いバージョンのサービステンプレートを使用しているサービスがあることを示します。

×

○

（凡例）

○：表示されます。 ×：表示されません。

また，カードの背景に表示されるウォーターマークの表示は，サービスまたはサービステンプレートの状態や参照権限によって異なります。サービスまたはサービステンプレートの状態と表示されるウォーターマークの関係を次に示します。

表2‒8　サービスまたはサービステンプレートの状態と表示されるウォーターマークの関係

サービスの状態

サービステンプレートの状態

表示されるウォーターマーク

参照権限

デバッグ

デバッグ※1

AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザー

テスト

－

Adminロール，DevelopロールまたはModifyロールを持つユーザー

メンテナンス

－

Adminロール，DevelopロールまたはModifyロールを持つユーザー

－

Submitロールを持つユーザー

無効

－

Adminロール，Developロール，ModifyロールまたはSubmitロールを持つユーザー

リリース

リリース

なし

Adminロール，Developロール，ModifyロールまたはSubmitロールを持つユーザー※2

（凡例）

－：該当しません。

注※1

ウォーターマークは，［サービステンプレート選択］ダイアログボックスの［サービステンプレート選択］エリアで，［すべてのバージョンを表示］ボタンを選択したときにだけ表示されます。

注※2

サービステンプレートの状態は，Submitロールを持つユーザーから参照できません。

2.5　JP1/AOの検索機能について

JP1/AOには，サービスやタスク，サービステンプレートを検索するための機能があります。ここでは，JP1/AOの検索機能について説明します。

なお，検索条件は，複数の方法を組み合わせて指定できます。複数の条件を指定した場合は，AND条件で検索されます。また，検索条件は，［クリア］ボタンをクリックすると削除され，［保存］ボタンをクリックするとフィルタとして保存されます。保存されたフィルタは，検索テキストボックスの右側にある[図データ]から選択して適用できます。

2.5.1　検索テキストボックス

［サービス］画面，［タスク］画面，および［サービステンプレート］画面では，文字列検索によって一覧に表示する項目をフィルタリングできます。また，テキストボックスに入力した文字列に部分一致するタグがドロップダウンリストで表示され，それを選択できます。

図2‒8　検索テキストボックス

検索テキストボックスの検索対象は，管理対象によって異なります。検索テキストボックスでの検索対象を次に示します。

表2‒9　検索テキストボックスの検索対象

画面

管理対象

検索対象

［サービス］画面

サービス

サービス名

サービステンプレートのベンダー名

サービスの説明

サービスに設定されているタグ

サービスの基となったサービステンプレート名

［タスク］画面

タスク

タスク名

タスクの説明

ノート

タスクに設定されているタグ

サービスの実行者

タスクの生成元のサービス名

履歴

デバッグタスク

［サービステンプレート］画面

サービステンプレート

サービステンプレート名

サービステンプレートのベンダー名

サービステンプレートの説明

サービステンプレートに設定されているタグ

サービステンプレートのベンダーID

サービステンプレートID

2.5.2　インスタントフィルタ

［サービス］画面および［タスク］画面では，検索テキストボックスの右側にインスタントフィルタが表示されます。「お気に入りに登録されているサービス」などの条件をワンタッチで適用できます。インスタントフィルタの一覧を次に示します。

表2‒10　インスタントフィルタ一覧

画面

ボタンの表示

ボタン名

説明

［サービス］画面

［お気に入り］ボタン

クリックすると，ログインユーザーがお気に入りに登録しているサービスだけを表示します。

［タスク］画面

［TODO］ボタン

クリックすると，ログインユーザーがTODO設定しているタスクだけを表示します。

［マイタスク］ボタン

クリックすると，ログインユーザーが生成したタスクだけを表示します。

2.5.3　［タグフィルタ］エリア

［サービス］画面，［タスク］画面，および［サービステンプレート］画面では，タグによってサービス，タスク，およびサービステンプレートを検索できます。タググループで分類されたタグまたは擬似タグが表示され，それを選択することで管理対象を絞り込みます。また，タグを複数選択することで，AND条件でさらに絞り込みできます。

図2‒9　［タグフィルタ］エリア

表示項目について説明します。

表2‒11　［タグフィルタ］エリアの表示項目

項目

説明

タググループ

タググループ名が表示されます。

タグ

タググループに所属するタグが表示されます。

タグをクリックすると，検索条件に追加されます。選択したタグは青く表示されます。

擬似タグ

画面ごとに，次に示す項目で分類されたタグが表示されます。

［サービス］画面

サービスグループ

［タスク］画面

サービスグループ，タスクの状態

［サービステンプレート］画面

バージョン

タグをクリックすると，検索条件に追加されます。選択したタグは青く表示されます。

［タグ管理］ボタン

クリックすると，［タグ管理］ダイアログボックスが表示されます。ただし，このボタンは，AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザーがログインしている場合にだけ表示されます。

関連項目

1.8　タグの設定

2.5.5　タグまたはタググループの管理について

2.5.4　フィルタエリア

フィルタエリアでは，一覧の絞り込みをしたり，表示する列を設定したりできます。フィルタエリアは，テーブルビュー表示時に使用できます。なお，フィルタエリアの設定内容は保存され，次回ログイン時にも適用されます。

図2‒10　フィルタエリア

表示項目について説明します。

［フィルタ］ボタン

クリックすると，条件設定エリアが表示されます。

条件設定エリア

条件を設定して［適用］ボタンをクリックすると，一覧が条件に従って絞り込み表示されます。

図2‒11　条件設定エリア

［属性］プルダウンメニュー

絞り込み条件を設定する列を選択します。

条件プルダウンメニュー

絞り込みの条件を次の項目から選択します。なお，選択できる項目は，［属性］プルダウンメニューで選択した項目によって異なります。

・=（属性が値に等しい）

・<>（属性が値に等しくない）

・>（属性が値より大きい）

・<（属性が値より小さい）

・>=（属性が値以上である）

・<=（属性が値以下である）

・～で始まる（属性が値で始まる）

・～で終わる（属性が値で終わる）

［値］テキストボックス

絞り込み条件の値を指定します。

［－］ボタン

クリックすると，指定した条件設定列が削除されます。

［＋］ボタン

クリックすると，条件設定列が追加され，複数の条件を指定できるようになります。

合致条件プルダウンメニュー

複数の条件を設定した場合，すべてに合致するか，どれかに合致するかを選択します。

［適用］ボタン

クリックすると，一覧が条件に従って絞り込み表示されます。

［元に戻す］ボタン

クリックすると，現在の一覧で設定されている絞り込み条件が表示されます。

［消去］ボタン

クリックすると，設定した条件が削除されます。

［オン］ボタン

選択すると，設定した条件が一覧に反映されます。

［オフ］ボタン

選択すると，設定した条件が解除されます。

［列の表示・非表示］ボタン

クリックすると，［列の表示・非表示設定］ダイアログボックスが表示されます。

一覧の表示項目を選択したり，並べ替えたりできます。

［1ページの行数］プルダウンメニュー

一覧で1ページに表示する行数を選択します。行数は「30」「50」「100」「250」または「500」から選択できます。

先頭ページ表示ボタン

クリックすると，一覧の先頭ページが表示されます。

前ページ表示ボタン

クリックすると，表示中のページの前ページが表示されます。

表示ページテキストボックス

現在のページ番号が表示されます。また，表示したいページ数を指定できます。

次ページ表示ボタン

クリックすると，表示中のページの次ページが表示されます。

最終ページ表示ボタン

クリックすると，一覧の最終ページが表示されます。

2.5.5　タグまたはタググループの管理について

タグまたはタググループの作成，編集，削除，およびタグの移動について説明します。これらの操作は，［タグ管理］ダイアログボックスで実行できます。ただし，擬似タグの編集や移動はできません。

なお，［タグ管理］ダイアログボックスは，AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザーだけが操作できます。

図2‒12　［タグ管理］ダイアログボックス

［タグ管理］ダイアログボックスの表示項目を説明します。

表2‒12　［タグ管理］ダイアログボックスの表示項目

項目

説明

タググループ名

タググループ名が表示されます。

マウスのカーソルをタググループ名の近くに移動すると，次のボタンが表示されます。

クリックすると，テキストボックスが表示され，タググループ名を編集できます。

クリックすると，タググループが削除されます。タグが所属している場合は，タグも削除されます。ただし，所属しているタグが使用されている場合は，タググループは削除できません。

タグ

タググループに所属するタグが表示されます。

タグにマウスオーバーすると，タグの使用状況がツールチップで表示されます。タグが使用されていない場合は「×」マークが表示され，クリックするとタグが削除されます。なお，タグが使用されている場合は削除できません。また，タグをドラッグ&ドロップすることで，ほかのタググループに移動できます。

タグ追加テキストボックス

テキストボックスにタグ名を入力すると，新しいタグが作成されます。タグ名は，256文字まで入力できます。

タググループ追加テキストボックス

テキストボックスにタググループ名を入力すると，新しいタググループが作成されます。256文字まで入力できます。

関連項目

1.8　タグの設定

2.6　Webブラウザー使用時の注意事項について

JP1/AOをWebブラウザーで操作する上での注意事項を次に示します。

Webブラウザーを使用するときの注意事項：

JP1/AOの操作画面で使用する言語は，実行するWebブラウザーの言語設定によって決まります。Webブラウザーの言語設定には，次のどれかを設定してください。

日本語

英語

中国語（簡体字）

ドイツ語

フランス語

スペイン語

韓国語

ロシア語

言語設定をしていない場合，操作画面によっては表示言語が混在するときがあります。

Webブラウザーの言語設定で，ドイツ語，フランス語，スペイン語，韓国語，またはロシア語を設定した場合，JP1/AOの操作画面の表示は英語となります。ただし，文字は各言語で入出力できます。操作画面に入力した文字列はUTF-8に変換されます。

中国語のメッセージに埋め文字がある場合，埋め文字内の文字列は，英語やユーザーの入力した言語になることがあります。

JP1/AOでは外字およびサロゲートペア文字の入力をサポートしていません。これらを使用した場合，操作画面上で文字化けが発生したり，正しい文字として処理されなかったりすることがあります。

操作画面からファイルをダウンロードまたはエクスポートする場合，ファイルの保存先はWebブラウザーの設定に依存します。ファイルの保存先を変更したい場合は，Webブラウザーの設定を変更してください。

サービステンプレートのアイコンを変更しても，操作画面上でアイコンが更新されないときがあります。このときは，Webブラウザーの表示更新機能で画面表示を更新してください。

Webブラウザーのポップアップブロックの設定を有効にしている場合，ポップアップウィンドウを表示する操作をしても画面が表示されないときがあります。このときは，Webブラウザーのポップアップブロックの設定で，許可するサイトにJP1/AOのアドレスを追加することで対処できます。

次の操作をした場合，問題が発生することがあります。問題が発生したときは，Webブラウザーを再起動してから再度ログインしてください。

Webブラウザーの表示ページをほかのページに切り替えたり，Webブラウザーの［戻る］ボタン，［進む］ボタン，および［更新］ボタンなどを使用した場合

JP1/AOの機能以外で表示を拡大または縮小した場合

Escキーや，Webブラウザーの中止ボタンを押下した場合

ログイン中に［閉じる］ボタンで画面を閉じた場合

ログイン中にWebブラウザーの設定を変更した場合

3　サービステンプレートの管理

JP1/AOでサービステンプレートを管理するための手順について説明します。

3.1　［サービステンプレート］画面

［サービステンプレート］画面は，サービステンプレートを管理するための画面です。［サービステンプレート］画面は，操作画面で［サービステンプレート］タブを選択すると表示されます。

［サービステンプレート］画面は，Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザーから参照できます。

図3‒1　［サービステンプレート］画面

［サービステンプレート］エリアでは，リリースサービステンプレートの情報を一覧形式で表示できます。

また，［サービステンプレート］エリアでは，次の操作もできます。

サービステンプレートのインポート

サービステンプレートの作成

サービスの作成

サービステンプレートの複製

サービステンプレートのフローの参照

サービステンプレートのエクスポート

サービステンプレートの削除

最新のバージョンのサービステンプレートの適用

サービステンプレートに使用されているコンポーネントの更新

サービスの詳細説明の参照

［サービステンプレート］エリアに表示されるサービステンプレート一覧の表示項目を次に示します。テーブルビュー表示の場合，表示項目は［列の表示・非表示設定］ダイアログボックスで選択できます。

表3‒1　サービステンプレート一覧の表示項目（［サービステンプレート］エリア）

表示項目

説明

サービステンプレート名

サービステンプレート名が表示されます。

ベンダー名

サービステンプレートのベンダー名が表示されます。

バージョン

サービステンプレートのバージョンが表示されます。

説明

サービステンプレートの説明が表示されます。

サービステンプレートID

サービステンプレートのIDが表示されます。

ベンダーID

ベンダーのIDが表示されます。

タグ

サービステンプレートに付与されているタグが表示されます。

作成日時

サービステンプレートの作成日時が表示されます。

更新日時

サービステンプレートの更新日時が表示されます。

最新

サービステンプレートが最新バージョンかどうかが表示されます。

使用サービス数

サービステンプレートを適用しているサービスの個数が表示されます。

使用サービステンプレート数

サービステンプレートをコンポーネントとして使用しているサービステンプレートの個数が表示されます。

サービス更新有無

古いバージョンのサービステンプレートを適用しているサービスがあるかどうかが表示されます。

サービステンプレート更新有無

サービステンプレートに組み込まれているコンポーネントに古いバージョンのコンポーネントが含まれているかどうかが表示されます。

ヒント

［サービステンプレート］エリアに表示するサービステンプレート一覧を，最新のバージョンだけ表示するか，すべてのバージョンを表示するかを［最新バージョンのみ表示］ボタン[図データ]または［すべてのバージョンを表示］ボタン[図データ]で切り替えられます。

［サービステンプレート］エリアに表示するサービステンプレートの一覧の表示形式として，カードビュー表示とテーブルビュー表示があります。表示方法は，［カードビュー］ボタンまたは［テーブルビュー］ボタンで切り替えられます。

［更新］ボタン[図データ]をクリックすると，最新の情報に更新されます。

関連項目

2.4　カードビュー表示とテーブルビュー表示について

2.5　JP1/AOの検索機能について

3.2　サービステンプレートを開発する手順

運用手順を自動化するために必要なサービステンプレートを開発します。

操作できる権限およびロール：

AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザー

サービステンプレートを開発するには：

サービステンプレートの開発については，マニュアルJP1/AO サービステンプレート開発ガイドを参照してください。

3.3　サービステンプレートをインポートする手順

サービステンプレートをJP1/AOにインポートします。サービステンプレートをJP1/AOに追加することをサービステンプレートのインポートといいます。ここでは，リリースサービステンプレートをインポートする手順を説明します。この操作は，操作画面またはコマンドで実行できます。

なお，開発サービステンプレートは，［Service Builder］画面から，またはimportservicetemplateコマンドを実行してインポートします。［Service Builder］画面から開発サービステンプレートをインポートする手順については，マニュアルJP1/AO サービステンプレート開発ガイドを参照してください。

重要

サービステンプレートまたはサービステンプレートをまとめたZipファイルのファイルサイズが100MBを超える場合は，importservicetemplateコマンドを実行してインポートしてください。

操作できる権限およびロール：

AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザー

コマンドを実行する場合は，さらにOSのAdministrators権限またはroot権限が必要です。

操作画面からサービステンプレートをインポートするには：

［サービステンプレート］画面を表示します。

［サービステンプレート］エリアの［インポート］ボタンをクリックします。

［サービステンプレートインポート］ダイアログボックスの［選択］ボタンをクリックして，インポートするサービステンプレートファイルを選択します。

重要

開発中のサービステンプレートのファイル（stファイル）は選択できません。

サービステンプレートのファイル名に，マルチバイト文字は使用しないでください。

インポートするサービステンプレートに定義された外部リソースプロバイダと同じUUIDの外部リソースプロバイダがすでに存在していた場合，サービステンプレートのインポート時に，サービステンプレートに定義された外部リソースプロバイダの内容で既存の外部リソースプロバイダを上書きします。

ヒント

サービステンプレートのファイル（stファイル）を複数インポートしたい場合，それらをまとめたzipファイルを作成すれば1回でインポートできます。このとき，フォルダは作成しないで，サービステンプレートのファイルだけを圧縮してください。

［OK］ボタンをクリックします。

［情報］ダイアログボックスで，［OK］ボタンをクリックします。

コマンドからサービステンプレートをインポートするには：

importservicetemplateコマンドを実行してください。

操作結果：

サービステンプレートがJP1/AOサーバにインポートされます。インポートされたサービステンプレートは，［サービステンプレート］エリアで確認できます。

ヒント

［Service Builder］画面でサービステンプレートをビルドまたはリリースした場合は，インポートの操作をしなくても自動的にインポートされます。

関連項目

3.13　JP1/AO同梱およびJP1/AO Content Packのサービステンプレートの格納先について

3.4　選択したサービステンプレートからサービスを作成する手順

［サービステンプレート］エリアで選択したサービステンプレートからサービスを作成します。

操作できる権限およびロール：

Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザー

選択したサービステンプレートからサービスを作成するには：

［サービステンプレート］画面を表示します。

［サービステンプレート］エリアのサービステンプレート一覧から，サービスを作成したいサービステンプレートを1つ選択して［サービス作成］ボタンをクリックします。

［サービス設定］画面（作成）の［ナビゲーション］エリアの表示に従って，サービス情報とプロパティ情報を設定します。

図3‒2　［サービス設定］画面（作成）

プロパティ情報に設定する項目は，サービステンプレートによって異なります。詳細は，マニュアルJP1/AO サービステンプレートリファレンスの各サービステンプレートのトピックを参照してください。

サービス情報の設定項目については，「4.13　サービス作成，編集，複製時のサービス設定項目一覧」を参照してください。

［保存して閉じる］ボタンをクリックします。

ヒント

［プレビュー］ボタンをクリックすると，［サービス実行］画面のプレビューが表示され，サービスの実行内容を確認できます。

操作結果：

サービスが作成されます。サービスの情報が，［サービス］エリアのサービス一覧に表示されます。

ヒント

サービスは3,000個まで作成できます。

3.5　サービステンプレートを複製する手順

サービステンプレートを複製して，新しいサービステンプレートとして定義します。ここでは，リリースサービステンプレートを複製する手順を説明します。

なお，開発サービステンプレートは，［Service Builder］画面から複製します。［Service Builder］画面から開発サービステンプレートを複製する手順については，マニュアルJP1/AO サービステンプレート開発ガイドを参照してください。

操作できる権限およびロール：

AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザー

サービステンプレートを複製するには：

［サービステンプレート］画面を表示します。

［サービステンプレート］エリアのサービステンプレート一覧から，複製したいサービステンプレートを1つ選択して［複製］ボタンをクリックします。

［サービステンプレート複製］ダイアログボックスで，サービステンプレートの定義情報を入力して［OK］ボタンをクリックします。

サービステンプレートID，サービステンプレートバージョン，またはベンダーIDのうち，少なくとも1つを変更してください。

［情報］ダイアログボックスで，［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

リリースサービステンプレートが複製され，［Service Builder Edit］画面の［フロー］タブが表示されます。

引き続き，フローの作成・編集や，サービスプロパティの設定をします。［Service Builder Edit］画面の［フロー］タブの操作手順については，マニュアルJP1/AO サービステンプレート開発ガイドを参照してください。

3.6　サービステンプレートのフローを参照する手順

サービステンプレートのフローを参照します。ここでは，リリースサービステンプレートのフローを参照する手順を説明します。

なお，開発サービステンプレートは，［Service Builder］画面からフローを参照します。［Service Builder］画面からフローを参照する手順については，マニュアルJP1/AO サービステンプレート開発ガイドを参照してください。

操作できる権限およびロール：

Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザー

サービステンプレートのフローを参照するには：

［サービステンプレート］画面を表示します。

［サービステンプレート］エリアのサービステンプレート一覧から，フローを参照したいサービステンプレートを選択して［フロー参照］ボタンをクリックします。

表示された［Service Builder View］画面の内容を確認します。

3.7　サービステンプレートをエクスポートする手順

サービステンプレートをエクスポートします。ここでは，リリースサービステンプレートをエクスポートする手順を説明します。

なお，開発サービステンプレートは，［Service Builder］画面からエクスポートします。［Service Builder］画面からサービステンプレートをエクスポートする手順については，マニュアルJP1/AO サービステンプレート開発ガイドを参照してください。

操作できる権限およびロール：

AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザー

リリースサービステンプレートをエクスポートするには：

［サービステンプレート］画面を表示します。

［サービステンプレート］エリアのサービステンプレート一覧から，エクスポートしたいサービステンプレートを1つ選択します。

［その他の操作］プルダウンメニューから［エクスポート］を選択します。

［エクスポート］ダイアログボックスの内容を確認して［OK］ボタンをクリックします。

表示されるダイアログボックスに従って，サービステンプレートのファイルを保存します。

保存場所は，Webブラウザーの設定によって異なります。

操作結果：

サービステンプレートのファイル（stファイル）がエクスポートされます。

3.8　サービステンプレートを削除する手順

JP1/AOから，不要となったサービステンプレートを削除します。ここでは，リリースサービステンプレートを削除する手順を説明します。この操作は，操作画面またはコマンドで実行できます。

なお，開発サービステンプレートは，［Service Builder］画面から，またはdeleteservicetemplateコマンドを実行して削除します。［Service Builder］画面から開発サービステンプレートを削除する手順については，マニュアルJP1/AO サービステンプレート開発ガイドを参照してください。

削除できるサービステンプレートの条件：

サービステンプレートを削除する場合は，次の条件を満たしている必要があります。

そのサービステンプレートが基となっているサービスがすべて削除されていること

そのサービステンプレートがサービス部品として使用されていないこと

重要

サービステンプレートを削除すると，サービステンプレート格納フォルダ配下にあるサービステンプレートの構成ファイルとサービステンプレートが使用していたサービス共有プロパティが削除されます。ただし，サービス共有プロパティをほかのサービステンプレートが使用している場合は削除されません。

操作できる権限およびロール：

AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザー

コマンドを実行する場合は，さらにOSのAdministrators権限またはroot権限が必要です。

操作画面からリリースサービステンプレートを削除するには：

［サービステンプレート］画面を表示します。

［サービステンプレート］エリアのサービステンプレート一覧から，削除したいサービステンプレートを1つ選択します。

［その他の操作］プルダウンメニューから［削除］を選択します。

［削除］ダイアログボックスで，［OK］ボタンをクリックします。

［情報］ダイアログボックスで，［OK］ボタンをクリックします。

コマンドからリリースサービステンプレートを削除するには：

deleteservicetemplateコマンドを実行してください。

操作結果：

リリースサービステンプレートがJP1/AOサーバから削除されます。

関連項目

4.6　サービスを削除する手順

マニュアル『JP1/AO サービステンプレート開発ガイド』－「開発サービステンプレートを削除する手順」のトピック

3.9　サービスに使用しているサービステンプレートを最新のバージョンに更新する手順

サービスに使用しているサービステンプレートのバージョンが古い場合，サービステンプレートを最新のバージョンに更新します。この操作は，最新のバージョンのサービステンプレートを適用するサービスの状態がリリース，メンテナンス，またはテストの場合に実行できます。

サービステンプレートを最新のバージョンに更新した場合，更新前と更新後で同一のサービスプロパティについては，更新前に設定された入力プロパティ値が更新後にも引き継がれます※。ただし，次の場合は，更新前のプロパティ値は引き継がれないで，更新後のプロパティ値が設定されます。

更新後のプロパティ値が，ほかのプロパティ値を参照している

更新後のプロパティが，［サービス設定］画面もしくは［サービス実行］画面から参照できない，または変更できない設定になっている

また，サービス共有プロパティの値は，サービステンプレートを更新しても変更されません。

注※

サービステンプレートの更新前と更新後で，サービスプロパティが同一と判断される条件は，次のとおりです。

プロパティキーが一致している

プロパティのデータ型が一致している

更新前，更新後ともに入力プロパティである

操作できる権限およびロール：

Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザー

サービスに使用しているサービステンプレートを最新のバージョンに更新するには：

［サービステンプレート］画面を表示します。

［サービステンプレート］エリアのサービステンプレート一覧から，［NEED VUP］バッジが表示されているサービステンプレートを1つ選択します。

ヒント

テーブルビュー表示の場合は，サービステンプレート一覧の［サービス更新有無］列が［はい］と表示されているサービスを1つ選択します。

［その他の操作］プルダウンメニューから［最新のバージョンを適用］を選択します。

［最新バージョン適用］ダイアログボックスで，適用するサービステンプレートと適用対象サービスを確認し，［適用］ボタンをクリックします。

ヒント

［フロー参照］ボタンをクリックすると，サービステンプレートのフローを確認できます。

［サービス詳細説明表示］ボタンをクリックすると，サービスの詳細説明を確認できます。

図3‒3　［最新バージョン適用］ダイアログボックス

［適用］ダイアログボックスで，［OK］ボタンをクリックします。

［情報］ダイアログボックスで，［OK］ボタンをクリックします。

［サービス設定］画面（編集）で，サービス情報とプロパティ情報を確認し，必要に応じて設定内容を変更します。

［保存して閉じる］ボタンをクリックします。

ヒント

［プレビュー］ボタンをクリックすると，［サービス実行］画面のプレビューが表示され，サービスの実行内容を確認できます。

［最新バージョン適用］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックします。

操作結果：

サービスに使用しているサービステンプレートが，最新のバージョンに更新されます。サービステンプレート一覧で［NEED VUP］バッジが表示されなくなったことを確認してください。「リリース」状態のサービスが使用しているサービステンプレートを更新した場合，サービスの状態は「メンテナンス」となります。「メンテナンス」状態または「テスト」状態のサービスが使用しているサービステンプレートを更新した場合，サービスの状態は変更されません。必要に応じてサービスの状態を変更してください。

ヒント

テーブルビュー表示の場合，サービステンプレート一覧の［サービス更新有無］列が［いいえ］と表示されていることを確認してください。

関連項目

2.4.1　カードビュー表示時の表示項目について

4.1　［サービス］画面

4.8　サービスの状態を変更する手順

3.10　サービステンプレートに使用されているコンポーネントを更新する手順

最新バージョンのサービステンプレートに使用されているコンポーネントを更新します。

操作できる権限およびロール：

AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザー

サービステンプレートに使用されているコンポーネントを更新するには：

［サービステンプレート］画面を表示します。

［サービステンプレート］エリアのサービステンプレート一覧から，最新バージョンのサービステンプレートを1つ選択します。

ヒント

テーブルビュー表示の場合は，サービステンプレート一覧の［最新］列が［はい］と表示されているサービスを1つ選択します。

［その他の操作］プルダウンメニューから［サービステンプレートを更新］を選択します。

［サービステンプレート複製(コンポーネントバージョン管理)］ダイアログボックスで，サービステンプレートの定義情報を入力して［OK］ボタンをクリックします。

複製されたサービステンプレートの操作については，マニュアルJP1/AO サービステンプレート開発ガイド－「ステップとして使用しているコンポーネントのバージョンを管理する」のトピックを参照してください。

3.11　［サービス詳細説明］画面を確認する手順

［サービス詳細説明］画面を確認する手順について説明します。

操作できる権限およびロール：

Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザー

サービステンプレートの詳細説明を確認するには：

［サービステンプレート］画面を表示します。

［サービステンプレート］エリアのサービステンプレート一覧から，サービス詳細説明を確認したいサービステンプレートを選択します。

［サービス詳細説明表示］ボタンをクリックします。

表示された［サービス詳細説明］画面の内容を確認します。

3.12　サービステンプレート一覧を出力する手順

サービステンプレートの一覧を，CSVファイルに出力します。JP1/AOサーバにインポートされているサービステンプレートを一覧で確認できます。

操作できる権限およびロール：

OSのAdministrators権限またはroot権限に加え，Adminロール，DevelopロールまたはModifyロールを持つユーザー

サービステンプレート一覧を出力するには：

listservicesコマンドのoutputオプションにservicetemplatesを指定し実行してください。

操作結果：

コマンドで指定した場所に，サービステンプレート一覧がCSVファイルで出力されます。

3.13　JP1/AO同梱およびJP1/AO Content Packのサービステンプレートの格納先について

JP1/AOが提供するサービステンプレートには，JP1/AOに同梱されるものと，JP1/AO Content Packとして別に提供されるものの2種類があります。

JP1/AO同梱およびJP1/AO Content Packのサービステンプレートは，次のフォルダに格納されています。

JP1/AO同梱のサービステンプレート

Windowsの場合

JP1/AO - Contentsのインストール先フォルダ¥contents¥setup

Linuxの場合

/opt/jp1aocont/contents/setup

JP1/AO Content Packのサービステンプレート

Windowsの場合

JP1/AO Content Packのインストール先フォルダ¥contents¥setup

Linuxの場合

/opt/jp1aocontset/contents/setup

JP1/AO同梱およびJP1/AO Content Packのサービステンプレートは，zipファイルにまとめられています。［サービステンプレート］画面からzipファイルをインポートするか，importservicetemplateコマンドのfileオプションにzipファイルを指定することで，JP1/AOでサービステンプレートを使用できるようになります。

関連項目

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「各製品のインストール先フォルダ」および「JP1/AO Content Packのインストール先フォルダ」のトピック

4　サービスの管理と実行

JP1/AOでサービスを管理したり，実行したりするための手順について説明します。

4.1　［サービス］画面

［サービス］画面は，JP1/AOに登録されているサービスを確認したり，実行したりするための画面です。［サービス］画面は，メイン画面で［サービス］タブを選択すると表示されます。

［サービス］画面は，Adminロール，Developロール，Modifyロール，またはSubmitロールを持つユーザーから参照できます。

図4‒1　［サービス］画面

［サービス］エリアでは，サービスの情報の確認，作成，実行，編集，または削除ができます。

また，［その他の操作］プルダウンメニューからは，次の操作もできます。

サービスの複製

サービスの状態の変更（リリース，有効，無効，メンテナンス）

サービスのタグ編集

サービスのお気に入り設定

サービスから生成したタスク（関連タスク）の表示

サービスのカウンタのリセット（統計情報の初期化）

サービステンプレートの更新

サービス詳細説明の表示

［サービス］エリアに表示されるサービスの情報の表示項目を次に示します。テーブルビュー表示の場合，表示項目は［列の表示・非表示設定］ダイアログボックスで選択できます。

表4‒1　サービスの情報の表示項目（［サービス］エリア）

表示項目

説明

サービス名

サービス名が表示されます。

お気に入り

サービスをお気に入りに登録している場合に黄色の星マークが表示されます。

説明

サービスの説明が表示されます。

サービスグループ名

サービスが割り当てられているサービスグループ名が表示されます。

サービステンプレート名

サービスの基となったサービステンプレート名が表示されます。

ベンダー名

サービステンプレートを作成したベンダー名が表示されます。

バージョン

サービスの基となったサービステンプレートのバージョンが表示されます。

タグ

サービスに付与されているタグが表示されます。

状態

サービスの状態が表示されます。テスト，リリース，メンテナンス，無効，デバッグのうちどれかが表示されます。

作成日時

サービスの作成日時が表示されます。

更新日時

サービスの更新日時が表示されます。

実行日時

サービスの実行日時が表示されます。

初期化日時

統計情報を初期化した日時が表示されます。

実行回数

サービスの実行回数が表示されます。

正常終了回数

サービスが正常終了した回数が表示されます。

失敗日時

サービスの失敗日時が表示されます。

失敗回数

サービスの失敗回数が表示されます。

ユーザー実行回数

現在ログインしているユーザーがサービスを実行した回数が表示されます。

サービスID

サービスのIDが表示されます。

最新

サービステンプレートが最新バージョンであるかが表示されます。

ヒント

［サービス］エリアの表示形式として，カードビューとテーブルビューがあります。表示方法は，［カードビュー］ボタンまたは［テーブルビュー］ボタンで切り替えられます。また，［更新］ボタン[図データ]をクリックすると，最新の情報に更新されます。

関連項目

2.4　カードビュー表示とテーブルビュー表示について

2.5　JP1/AOの検索機能について

4.2　サービスの情報を確認する手順

JP1/AOに登録されているサービスの情報を確認します。

操作できる権限およびロール：

Adminロール，Developロール，Modifyロール，またはSubmitロールを持つユーザー

サービスの情報を確認するには：

［サービス］画面を表示します。

［サービス］エリアに表示されたサービスの情報を確認します。

ユーザーの持つロールによって，確認できるサービスの状態が異なります。ユーザーの持つロールと，確認できるサービスの状態の関係は次のとおりです。

表4‒2　ユーザーの持つロールと確認できるサービスの状態の関係

ユーザーの持つロール

確認できるサービスの状態

リリース

テスト

メンテナンス

デバッグ

無効

Adminロール

○

○

○

○

○

Developロール

○

○

○

○

○

Modifyロール

○

○

○

×

○

Submitロール

○

×

○

×

○

（凡例）

○：確認できます。 ×：確認できません。

ヒント

カードビュー表示の場合，表示しているサービスを［ソート］プルダウンメニューでソートできます。

テーブルビュー表示の場合，サービス一覧の表ヘッダーをクリックすると，昇順または降順でソートできます。表示項目は，［列の表示・非表示設定］ダイアログボックスで選択できます。

4.3　サービスを作成する手順

JP1/AOに追加したサービステンプレートを基に，サービスを作成します。サービスを作成することで，サービステンプレートに定義した自動処理を実行できるようになります。

また，サービスの作成時には検索のキーとなるタグを設定します。業務単位や担当者単位などでタグを設定しておくことで，タグごとにサービスを表示できるようになります。

ヒント

1つのサービステンプレートから，複数のサービスを作成できます。

操作できる権限およびロール：

Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザー

サービスを作成するには：

［サービス］画面を表示します。

［サービス］エリアで，［作成］ボタンをクリックします。

［サービステンプレート選択］ダイアログボックスのサービステンプレート一覧から，サービスに利用したいサービステンプレートを選択して［サービス作成］ボタンをクリックします。

図4‒2　［サービステンプレート選択］ダイアログボックス

［サービス設定］画面（作成）の［ナビゲーション］エリアの表示に従って，サービス情報とプロパティ情報を設定します。

図4‒3　［サービス設定］画面（作成）

プロパティ情報に設定する項目は，サービステンプレートによって異なります。詳細は，マニュアルJP1/AO サービステンプレートリファレンスの各サービステンプレートのトピックを参照してください。

サービス情報の設定項目については，「4.13　サービス作成，編集，複製時のサービス設定項目一覧」を参照してください。

ヒント

［インポート］ボタンをクリックすると，指定したプロパティファイルの定義内容に基づいてプロパティ値が一括で設定されます。

［エクスポート］ボタンをクリックすると，プロパティ情報に設定されている値がプロパティファイルとして出力されます。

［プレビュー］ボタンをクリックすると，［サービス実行］画面のプレビューが表示され，サービスの実行内容を確認できます。

［保存して閉じる］ボタンをクリックします。

操作結果

サービスが作成されます。サービスの情報が，［サービス］エリアのサービス一覧に表示されます。

ヒント

サービスは3,000個まで作成できます。

関連項目

4.10　サービスプロパティをインポートする手順

4.11　サービスプロパティをエクスポートする手順

4.4　サービスを実行する手順

サービスを実行すると，即時または定義したスケジュールに従って，サービステンプレートに定義した自動処理が実行されます。この操作は，操作画面またはコマンドで実行できます。

操作できる権限およびロール：

サービスの状態が「リリース」の場合

Adminロール，Developロール，Modifyロール，またはSubmitロールを持つユーザー※

サービスの状態が「テスト」または「メンテナンス」の場合

Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザー※

サービスの状態が「デバッグ」の場合

AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザー

注※ コマンドから操作する場合は，さらにOSのAdministrators権限またはroot権限が必要です。

操作画面からサービスを実行するには：

［サービス］画面を表示します。

［サービス］エリアから実行したいサービスを1つ選択して［実行］ボタンをクリックします。

［サービス実行］画面の［ナビゲーション］エリアの表示に従って，プロパティ情報とタスク情報を設定します。

図4‒4　［サービス実行］画面（タスク設定）

プロパティ情報に設定する項目は，サービステンプレートによって異なります。詳細は，マニュアルJP1/AO サービステンプレートリファレンスの各サービステンプレートのトピックを参照してください。

タスク情報として設定する項目は次のとおりです。

表4‒3　タスク設定の設定項目

項目

説明

タスク名

タスク名を入力します。

説明

タスクの説明を入力します。

スケジュール種別

タスクの実行スケジュールを指定します。即時実行，指定日時実行，定期実行の中から選択します。

実行日時

スケジュール種別で「指定日時実行」を選択した場合，実行日時を指定します。

実行開始日

スケジュール種別で「定期実行」を選択した場合，実行開始日を指定します。

実行開始時刻

スケジュール種別で「定期実行」を選択した場合，実行開始時刻を指定します。

実行間隔

スケジュール種別で「定期実行」を選択した場合，実行間隔を指定します。毎日，毎週，毎月の中から選択します。

ヒント

［インポート］ボタンをクリックすると，指定したプロパティファイルの定義内容に基づいてプロパティ値が一括で設定されます。

［エクスポート］ボタンをクリックすると，プロパティ情報に設定されている値がプロパティファイルとして出力されます。

［実行］ボタンまたは［実行後[タスク]画面に移動］ボタンをクリックします。

コマンドからサービスを実行するには：

submittaskコマンドを実行してください。

操作結果：

タスクが生成され，即時または定義したスケジュールに従って自動処理が実行されます。また，［タスク］タブのタスク一覧にタスクが追加されます。［実行後[タスク]画面に移動］ボタンをクリックした場合は，サービス実行後に［タスク］画面が表示されます。

関連項目

4.10　サービスプロパティをインポートする手順

4.11　サービスプロパティをエクスポートする手順

4.14　サービス実行時に割り込み操作があった場合の注意事項

4.5　サービスを編集する手順

サービスの内容を編集します。

操作できる権限およびロール：

サービスの状態が「リリース」，「テスト」，「メンテナンス」，「無効」の場合

Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザー

サービスの状態が「デバッグ」の場合

AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザー

サービスを編集するには：

［サービス］画面を表示します。

［サービス］エリアのサービス一覧から，編集したいサービスを選択します。

［編集］ボタンをクリックします。

［サービス設定］画面（編集）で，サービス情報とプロパティ情報を設定します。

図4‒5　［サービス設定］画面（編集）

プロパティ情報に設定する項目は，サービステンプレートによって異なります。詳細は，マニュアルJP1/AO サービステンプレートリファレンスの各サービステンプレートのトピックを参照してください。

サービス情報の設定項目については，「4.13　サービス作成，編集，複製時のサービス設定項目一覧」を参照してください。

なお，integer型またはdouble型のサービスプロパティの入力値については，［サービス設定］画面（編集）から制約条件を設定できます。設定できる制約条件は次の通りです。

表4‒4　設定できる制約条件

オプション種別

説明

単一値

［サービス設定］画面（編集）の通常入力でデフォルト値を指定した場合と同じです。

複数値

［サービス設定］画面（編集）で指定した複数の値のうちどれか1つを［サービス実行］画面で指定できます。

範囲

［サービス設定］画面（編集）で指定した最小値と最大値の範囲内の値を［サービス実行］画面で指定できます。

［サービス設定］画面（編集）で制約条件を設定できるのは，JP1/AO 12-01以降の［Service Builder］画面で作成したサービステンプレートから作成したサービスだけです。JP1/AO 12-01より前の［Service Builder］画面で作成したテンプレートをインポートしてサービスを作成しても既存のサービスプロパティには制約条件は設定できません。

ヒント

［インポート］ボタンをクリックすると，指定したプロパティファイルの定義内容に基づいてプロパティ値が一括で設定されます。

［エクスポート］ボタンをクリックすると，プロパティ情報に設定されている値がプロパティファイルとして出力されます。

［プレビュー］ボタンをクリックすると，［サービス実行］画面のプレビューが表示され，サービスの実行内容を確認できます。

［保存して閉じる］ボタンをクリックします。

操作結果：

サービスの編集内容が反映されます。

関連項目

4.10　サービスプロパティをインポートする手順

4.11　サービスプロパティをエクスポートする手順

4.15　サービス編集時に割り込み操作があった場合の注意事項

4.6　サービスを削除する手順

不要になったサービスを削除します。

削除できるサービスの条件：

削除するサービスから生成したタスクがタスク一覧に存在しないことです。ただし，同じサービスから生成したタスクが，タスク一覧ではなく履歴一覧に存在する場合は，削除できます。

操作できる権限およびロール：

サービスの状態が「リリース」，「テスト」，「メンテナンス」，「無効」の場合

Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザー

サービスの状態が「デバッグ」の場合

AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザー

サービスを削除するには：

［サービス］画面を表示します。

［サービス］エリアのサービス一覧から，削除したいサービスを1つ選択します。

ヒント

テーブルビュー表示の場合は，サービス名横のチェックボックスで複数のサービスを選択できます。また，表ヘッダー横のチェックボックスをオンにすると，すべてのサービスを選択できます。

［削除］ボタンをクリックします。

［サービス削除］ダイアログボックスで，削除対象のサービスを確認し，［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

サービスが削除されます。

4.7　サービスを複製する手順

サービステンプレートの設定内容はそのまま保ち，別名のサービスとして複製します。既存のサービスを基に新たなサービスを作成する場合や，サービスの修正版を作成する場合に利用できます。

操作できる権限およびロール：

サービスの状態が「リリース」，「テスト」，「メンテナンス」，「無効」の場合

Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザー

サービスの状態が「デバッグ」の場合

AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザー

サービスを複製するには：

［サービス］画面を表示します。

［サービス］エリアのサービス一覧から，複製したいサービスを1つ選択します。

［その他の操作］プルダウンメニューから［複製］を選択します。

［サービス設定］画面（複製）で，サービス情報とプロパティ情報を確認し，必要に応じて設定内容を変更します。

図4‒6　［サービス設定］画面（複製）

サービス設定の［サービス名］には，デフォルトでは次のように設定されています。

Copy 元のサービス名

プロパティ情報に設定する項目は，サービステンプレートによって異なります。詳細は，マニュアルJP1/AO サービステンプレートリファレンスの各サービステンプレートのトピックを参照してください。

サービス情報の設定項目については，「4.13　サービス作成，編集，複製時のサービス設定項目一覧」を参照してください。

ヒント

［インポート］ボタンをクリックすると，指定したプロパティファイルの定義内容に基づいてプロパティ値が一括で設定されます。

［エクスポート］ボタンをクリックすると，プロパティ情報に設定されている値がプロパティファイルとして出力されます。

［プレビュー］ボタンをクリックすると，［サービス実行］画面のプレビューが表示され，サービスの実行内容を確認できます。

［保存して閉じる］ボタンをクリックします。

操作結果：

サービスが複製され，別名のサービスが作成されます。作成されたサービスはサービス一覧に表示されます。

関連項目

4.10　サービスプロパティをインポートする手順

4.11　サービスプロパティをエクスポートする手順

4.8　サービスの状態を変更する手順

JP1/AOに登録されているサービスの状態を変更します。

操作できる権限およびロール：

Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザー

サービスの状態を変更するには：

［サービス］画面を表示します。

［サービス］エリアのサービス一覧から，状態を変更したいサービスを1つ選択します。

［その他の操作］プルダウンメニューから［リリース状態に変更］，［有効化］，［無効化］，［メンテナンス状態に変更］のどれかを選択します。

現在のサービスの状態によって，変更できるサービスの状態が異なります。現在のサービスの状態と，変更できるサービスの状態の関係は次のとおりです。

表4‒5　現在のサービスの状態と変更できるサービスの状態の関係

現在のサービスの状態

変更できるサービスの状態

リリース

メンテナンス

無効

リリース

×

○

○

テスト

○

×

×

メンテナンス

○

×

×

無効

○ ※

×

×

（凡例）

○：変更できます。 ×：変更できません。

注※

サービスが「無効」の状態のときに「有効化」すると，「リリース」の状態に遷移します。

確認ダイアログボックスで状態を変更するタスクを確認し，［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

サービスの状態が変更されます。サービスの状態は，サービス一覧の［状態］列に表示されます。

関連項目

1.4.1　サービスの状態について

4.1　［サービス］画面

4.9　サービステンプレートの変更をサービスに適用する手順

サービスに適用しているサービステンプレートが更新されたり，複数のサービステンプレートのバージョンが存在したりする場合，その変更をサービスに適用します。

サービステンプレートの変更をサービスに適用するには，次の方法があります。

最新バージョンのサービステンプレートをサービスに適用する

任意のバージョンのサービステンプレートをサービスに適用する

サービステンプレートの変更をサービスに適用したとき，変更前と変更後で同一のサービスプロパティについては，変更前に設定された入力プロパティ値が変更後にも引き継がれます※。ただし，次の場合は，変更前のプロパティ値は引き継がれないで，変更後のプロパティ値が設定されます。

変更後のプロパティ値が，ほかのプロパティ値を参照している

変更後のプロパティが，［サービス設定］画面もしくは［サービス実行］画面から参照できない，または変更できない設定になっている

また，サービス共有プロパティの値は，サービステンプレートを変更しても変更されません。

注※

サービステンプレートの変更前と変更後で，サービスプロパティが同一と判断される条件は，次のとおりです。

プロパティキーが一致している

プロパティのデータ型が一致している

変更前，変更後ともに入力プロパティである

4.9.1　最新バージョンのサービステンプレートをサービスに適用する手順

最新バージョンのサービステンプレートをサービスに適用します。この操作は，選択したサービスの状態がリリース，メンテナンス，またはテストの場合に実行できます。

ただし，選択したサービスが最新のバージョンのサービステンプレートを使用している場合は，実行できません。

操作できる権限およびロール：

Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザー

最新バージョンのサービステンプレートをサービスに適用するには：

［サービス］画面を表示します。

［サービス］エリアのサービス一覧から，［OUTDATED］バッジが表示されているサービスを1つ選択します。

ヒント

テーブルビュー表示の場合は，サービス一覧の［最新］列が［いいえ］と表示されているサービスを1つ選択します。

［その他の操作］プルダウンメニューから［最新のテンプレートを適用］を選択します。

［最新バージョン適用］ダイアログボックスで，適用するサービステンプレートと適用対象サービスを確認し，［適用］ボタンをクリックします。

ヒント

［フロー参照］ボタンをクリックすると，サービステンプレートのフローを確認できます。

［その他の操作］プルダウンメニューから［サービス詳細説明表示］を選択すると，サービスの詳細説明を確認できます。

図4‒7　［最新バージョン適用］ダイアログボックス

［適用］ダイアログボックスで，［OK］ボタンをクリックします。

［情報］ダイアログボックスで，［OK］ボタンをクリックします。

［サービス設定］画面（編集）で，サービス情報とプロパティ情報を確認し，必要に応じて設定内容を変更します。

［保存して閉じる］ボタンをクリックします。

ヒント

［プレビュー］ボタンをクリックすると，［サービス実行］画面のプレビューが表示され，サービスの実行内容を確認できます。

［最新バージョン適用］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックします。

操作結果：

最新バージョンのサービステンプレートがサービスに適用されます。サービス一覧で［OUTDATED］バッジが表示されなくなったことを確認してください。「リリース」状態のサービスが使用しているサービステンプレートを更新した場合，サービスの状態は「メンテナンス」となります。「メンテナンス」状態または「テスト」状態のサービスが使用しているサービステンプレートを更新した場合，サービスの状態は変更されません。必要に応じてサービスの状態を変更してください。

ヒント

テーブルビュー表示の場合，サービス一覧の［最新］列が［はい］と表示されていることを確認してください。

関連項目

4.1　［サービス］画面

4.8　サービスの状態を変更する手順

4.9.2　任意のバージョンのサービステンプレートをサービスに適用する手順

任意のバージョンのサービステンプレートをサービスに適用します。この操作は，選択したサービスの状態がリリース，メンテナンス，またはテストの場合に実行できます。

操作できる権限およびロール：

Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザー

任意のバージョンのサービステンプレートをサービスに適用するには：

［サービス］画面を表示します。

［サービス］エリアのサービス一覧から，サービスを1つ選択します。

［その他の操作］プルダウンメニューから［指定したテンプレートのバージョンを適用］を選択します。

［指定バージョン適用］ダイアログボックスで，適用するサービステンプレートと適用対象サービスを確認します。

ヒント

［フロー参照］ボタンをクリックすると，サービステンプレートのフローを確認できます。

［その他の操作］プルダウンメニューから［サービス詳細説明表示］を選択すると，サービスの詳細説明を確認できます。

図4‒8　［指定バージョン適用］ダイアログボックス

［指定バージョン適用］ダイアログボックスの［サービステンプレートバージョン］プルダウンメニューから，適用するサービステンプレートのバージョンを選択し，［適用］ボタンをクリックします。

［適用］ダイアログボックスで，［OK］ボタンをクリックします。

［情報］ダイアログボックスで，［OK］ボタンをクリックします。

［サービス設定］画面（編集）で，サービス情報とプロパティ情報を確認し，必要に応じて設定内容を変更します。

［保存して閉じる］ボタンをクリックします。

ヒント

［プレビュー］ボタンをクリックすると，［サービス実行］画面のプレビューが表示され，サービスの実行内容を確認できます。

［指定バージョン適用］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックします。

操作結果：

指定したバージョンのサービステンプレートがサービスに適用されます。「リリース」状態のサービスが使用しているサービステンプレートを更新した場合，サービスの状態は「メンテナンス」となります。「メンテナンス」状態または「テスト」状態のサービスが使用しているサービステンプレートを更新した場合，サービスの状態は変更されません。必要に応じてサービスの状態を変更してください。サービステンプレートのバージョンは，サービスプレビューの［サービステンプレート］に表示されます。

ヒント

テーブルビュー表示の場合，サービステンプレートのバージョンは，サービス一覧の［バージョン］列に表示されます。

関連項目

4.1　［サービス］画面

4.8　サービスの状態を変更する手順

4.10　サービスプロパティをインポートする手順

プロパティファイルをインポートして，定義されている値を一括でサービスプロパティに設定します。この操作は，操作画面またはコマンドで実行できます。

操作できる権限およびロール：

操作できる権限およびロールは，サービスプロパティをインポートする各操作画面と同じです。

コマンドを実行する場合は，さらにOSのAdministrators権限またはroot権限が必要です。

操作画面からプロパティ値をインポートするには：

［サービス設定］画面（作成，編集，または複製），または［サービス実行］画面を表示します。

［インポート］ボタンをクリックします。

表示されるダイアログボックスに従って，インポートするプロパティファイルを選択します。

コマンドからプロパティ値をインポートするには：

submittaskコマンドにpropertyfileオプションを指定して実行してください。

操作結果：

プロパティファイルに定義されている値がサービスプロパティに一括で設定されます。

関連項目

4.3　サービスを作成する手順

4.4　サービスを実行する手順

4.5　サービスを編集する手順

4.7　サービスを複製する手順

4.16　プロパティファイルについて

4.11　サービスプロパティをエクスポートする手順

サービスに設定しているサービスプロパティをプロパティファイルに出力します。この操作は，操作画面またはコマンドで実行できます。

操作できる権限およびロール：

操作できる権限およびロールは，サービスプロパティをエクスポートする各操作画面と同じです。

コマンドを実行する場合は，さらにOSのAdministrators権限またはroot権限が必要です。

操作画面からプロパティ値をエクスポートするには：

［サービス設定］画面（作成，編集，または複製），または［サービス実行］画面を表示します。

表示した画面にプロパティの値が入力されていることを確認して，［エクスポート］ボタンをクリックします。

表示されるダイアログボックスに従って，プロパティファイルを保存します。

保存場所は，Webブラウザーの設定によって異なります。

コマンドからプロパティ値をエクスポートするには：

listtasksコマンドのoutputオプションにtaskdetailsを指定して実行してください。

操作結果：

設定済みのプロパティの値が，プロパティファイルにエクスポートされます。必要に応じてプロパティファイルの内容を編集します。

プロパティファイルは，操作画面からはJSON形式で，コマンドからはkey=value形式でエクスポートされます。

関連項目

4.3　サービスを作成する手順

4.4　サービスを実行する手順

4.5　サービスを編集する手順

4.7　サービスを複製する手順

4.16　プロパティファイルについて

4.12　サービス一覧を出力する手順（一覧のエクスポート）

サービスの一覧を，CSVファイルに出力します。サービス一覧を出力することを，サービス一覧のエクスポートといいます。JP1/AOにどのようなサービスが作成されているかをサービスの一覧で確認できます。指定したユーザーと関連づいたサービスグループに割り当てられたサービスの一覧が出力されます。ユーザーは，listservicesコマンドのuserオプションで指定します。

操作できる権限およびロール：

OSのAdministrators権限またはroot権限に加え，Adminロール，Developロール，Modifyロール，またはSubmitロールを持つユーザー

サービス一覧を出力するには：

listservicesコマンドのoutputオプションにservicesを指定し実行してください。

操作結果：

コマンドで指定した場所に，サービス一覧がCSVファイルで出力されます。

4.13　サービス作成，編集，複製時のサービス設定項目一覧

サービスを作成，編集，または複製する際に設定が必要な項目の一覧を次に示します。

表4‒6　サービス作成，編集，複製時のサービス設定項目一覧

項目

説明

サービス名

サービステンプレート一覧で選択したサービステンプレートのサービステンプレート名が入力されます。サービス名は128文字以内で変更できます。

説明

サービステンプレート一覧で選択したサービステンプレートの説明が入力されます。説明は1,024文字以内で変更できます。

状態

サービスの状態を指定します。ただし，サービスの状態によって指定できる状態は異なります。

タグ

サービステンプレート一覧で選択したサービステンプレートに付与されているタグが表示されます。タグを追加したり，削除したりもできます。タグ名は，そのサービスに設定するすべてのタグの文字と，タグとタグとの間に挿入されるコンマの数の合計が256文字以内で指定できます。

サービスグループ

サービスに割り当てるサービスグループを選択します。ただし，サービスの編集時には，選択できません。

サービステンプレート

サービステンプレート名が表示されます。サービステンプレート名をクリックすると，［サービステンプレートプレビュー］ダイアログボックスが表示され，サービステンプレートの概要を参照できます。

スケジュール種別

サービスの実行スケジュールを指定します。即時実行，指定日時実行，定期実行の中から選択します。

有効なアクション※

タスクに対して実行できる操作を指定します。強制停止，リトライの中から選択します。

注※

JP1/AO 11-02以前の環境で作成されたサービスは，デフォルトで強制停止およびリトライを許可する設定になります。

関連項目

1.8　タグの設定

4.14　サービス実行時に割り込み操作があった場合の注意事項

［サービス実行］画面を操作中に，別のユーザーが同じサービスに対して割り込み操作（サービスの編集，削除，実行）を行った場合，割り込み操作が反映されるので注意してください。

別のユーザーが割り込み操作を行ったときの結果について次に示します。

表4‒7　［サービス実行］画面操作中の割り込み操作と動作

項番

割り込み操作

割り込み操作の結果

1

サービスの実行

割り込み操作ユーザー

サービスを実行できます。

操作中のユーザー

サービスを実行できます。

2

サービスの編集

割り込み操作ユーザー

サービスを編集し，保存できます。

操作中のユーザー

［サービス実行］画面には，割り込み操作ユーザーの設定内容は反映されません。ただし，割り込み操作ユーザーが［サービス設定］画面（編集）で設定した内容は，サービス実行時に反映されます。

3

サービスの削除

割り込み操作ユーザー

サービスを削除できます。

操作中のユーザー

サービスを実行できません。

［サービス実行］画面操作中に割り込み操作をされた場合の動作を次に示します。

図4‒9　［サービス実行］画面の操作中の割り込み操作と動作

なお，実行が完了したサービスに対して，別のユーザーがサービスの編集または実行を行った場合は，すでに生成されたタスクには影響はありません。また，別のユーザーがサービスを削除しようとしても，タスク一覧にタスクがある場合は削除できません。

関連項目

4.1　［サービス］画面

4.4　サービスを実行する手順

4.15　サービス編集時に割り込み操作があった場合の注意事項

［サービス設定］画面（編集）を操作中に，別のユーザーが同じサービスに対して割り込み操作（サービスの編集，削除，実行）を行った場合，割り込み操作が反映されるので注意してください。

別のユーザーが割り込み操作を行ったときの結果について次に示します。

表4‒8　［サービス設定］画面（編集）操作中の割り込み操作と動作

項番

割り込み操作

割り込み操作の結果

1

サービスの実行

割り込み操作ユーザー

サービスを実行できます。割り込み操作ユーザーが実行したサービスには，操作中のユーザーの設定内容は反映されません。

操作中のユーザー

サービスを編集できます。

2

サービスの編集

割り込み操作ユーザー

サービスを編集し，保存できます。

操作中のユーザー

サービスを編集し，保存すると，操作中のユーザーの設定内容が反映されます。

3

サービスの削除

割り込み操作ユーザー

サービスを削除できます。

操作中のユーザー

編集結果を保存できません。

［サービス設定］画面（編集）操作中に，割り込み操作をされた場合の動作を次に示します。

図4‒10　［サービス設定］画面（編集）の操作中の割り込み操作と動作

なお，実行が完了したサービスに対して，別のユーザーがサービスの編集または実行を行った場合は，すでに生成されたタスクには影響はありません。また，別のユーザーがサービスを削除しようとしても，タスク一覧にタスクがある場合は削除できません。

関連項目

4.1　［サービス］画面

4.5　サービスを編集する手順

4.16　プロパティファイルについて

プロパティファイルは，サービスで設定するプロパティの値をまとめて定義するためのファイルです。プロパティファイルを使用すると，ユーザーの環境や運用に応じたプロパティ値を一括で設定できます。

プロパティファイルには，次の形式があります。

JSON形式

key=value形式

key@FILE=ファイルパス形式

プロパティファイルのインポートまたはエクスポートの方法によって，扱えるプロパティファイルの形式が異なります。扱えるプロパティファイルの形式と，プロパティファイルのインポートまたはエクスポートの方法との関係を次に示します。

表4‒9　扱えるプロパティファイルの形式とプロパティファイルのインポート/エクスポートの方法の関係

プロパティファイルのファイル形式

プロパティファイルのエクスポート

プロパティファイルのインポート

［サービス設定］画面または［サービス実行］画面から実行

［Service Builder Debug］画面から実行

listtasksコマンドから実行

［サービス設定］画面または［サービス実行］画面から実行

［Service Builder Debug］画面から実行

submittaskコマンドから実行

JSON形式

○

○

×

○

○

○

key=value形式

×

×

○ ※

○

○

○

key@FILE=ファイルパス形式

×

×

○ ※

×

×

○

（凡例）

○：実行できます。 ×：実行できません。

注※

データ型がcomposite型のプロパティは，key@FILE=ファイルパス形式でエクスポートされます。

関連項目

4.10　サービスプロパティをインポートする手順

4.11　サービスプロパティをエクスポートする手順

マニュアル『JP1/AO サービステンプレート開発ガイド』－「デバッグを開始する手順」のトピック

マニュアル『JP1/AO サービステンプレート開発ガイド』－「デバッグを開始するときの設定項目について」のトピック

マニュアル『JP1/AO サービステンプレート開発ガイド』－「［Service Builder Debug］画面でのステッププロパティのインポートおよびエクスポートについて」のトピック

マニュアル『JP1/AO コマンド・APIリファレンス』－「listtasks（タスクの一覧出力，タスク詳細情報出力）」のトピック

マニュアル『JP1/AO コマンド・APIリファレンス』－「submittask（サービスの実行，タスクの一括再登録）」のトピック

4.16.1　JSON形式のプロパティファイルの形式について

JSON形式のプロパティファイルの形式を次に示します。

JSON形式のプロパティファイルは，次のように記述してください。

{
"properties": [
      {
     "keyName": "プロパティ1のキー",
     "displayName": "プロパティ表示名"
     "description": "プロパティの説明"
     "type": "プロパティのデータ型"
     "value": "プロパティ値"
      },
      {
     "keyName": "プロパティ2のキー",
     "displayName": "プロパティ表示名"
     "description": "プロパティの説明"
     "type": "プロパティのデータ型"
     "value": "プロパティ値"
      },
]
}

RFC 4627に従ってください。

文字セットはUTF-8を使用してください。

JSON形式のプロパティファイルの冒頭には，連想配列のpropertiesを記述してください。

「keyname」「value」フィールドは必ず指定してください。

プロパティ値を設定しない状態にするには「"value": ""」と記述してください。

Password型プロパティの値は，平文または暗号文のどちらでも記述できます。ただし，プロパティファイルのエクスポート時は，Password型プロパティの「value」フィールドは出力されません。

プロパティファイルには，プロパティ値を設定したいプロパティだけを記述してください。インポートの際に定義されていないプロパティには，インポート操作前の値が保持されます。

プロパティファイルに定義できるプロパティの数の上限は，ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）に指定した個数を超えないようにしてください。

プロパティファイルをエクスポートすると，「service_properties.json」のファイル名で保存されます。ファイル名は変更できます。ファイル名にはマルチバイト文字を使用できます。ただし，拡張子は「.json」を使用してください。

JSON形式のプロパティファイルの定義不正になる項目とインポート時の処理内容を次に示します。定義不正のプロパティファイルをインポートすると，プロパティ値が反映されなかったり，エラーとなったりする場合があります。

表4‒10　プロパティファイルの定義不正になる項目とインポート時の処理内容（JSON形式の場合）

定義不正になる項目

［サービス設定］画面または［サービス実行］画面からのインポート

［Service Builder Debug］画面からのインポート

submittaskコマンドからのインポート

プロパティファイルに定義できるプロパティの数の上限が，ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）に指定した個数を超えている

○

○

×

インポートするサービスに存在しないプロパティが定義されている

△

△

× ※1

同じプロパティキーに対する定義が複数記述されている

○ ※2

○ ※2

×

「keyName」の長さが制限値を超えている

△

△

×

プロパティに妥当でない値（データ型や制約条件を満たしていないプロパティ値）が定義されている

○ ※3

○

×

（凡例）

○：プロパティ値が反映されます。 △：プロパティ値が反映されないで処理がスキップされます。 ×：エラーとなります。

注※1

可視性が「設定画面のみ」のプロパティをインポートしようとするとエラーとなります。

注※2

同じプロパティキーに対する定義を複数記述した場合は，あとに記述した内容が有効になります。

注※3

データ型がlist型またはboolean型のプロパティに，操作画面から設定できない値が定義されている場合は，空の値が反映されます。

関連項目

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）」のトピック

4.16.2　key=value形式のプロパティファイルの形式について

key=value形式のプロパティファイルの形式を次に示します。

「プロパティキー=プロパティ値（改行）」の形で記述してください。

プロパティ値を設定しない状態にするには「プロパティキー = （改行）」の形で記述してください。

文字セットはUTF-8を使用してください。

プロパティキーとプロパティ値は1行に1つ記述してください。プロパティキーとプロパティ値の途中で改行しないでください。

プロパティファイルのそれぞれの行で，先頭の文字から最初の「=」の直前までがプロパティキーとして，プロパティキーの後ろの「=」の直後の文字から行末までがプロパティ値として扱われます。

指定する文字列に「¥」が含まれる場合は，「¥」と記述してください。

プロパティを設定する行の終わりは必ず改行してください。改行は，「CR+LF」「LF」のどちらも使用できます。

先頭に「#」を付けた行，および「=」が記述されていない行はコメントになります。

大文字と小文字は区別します。

空行は無視されます。

ファイル末尾の改行コードの有無は問いません。

プロパティ値の区切り文字は使用するサービステンプレートによって異なります。

プロパティファイルには，プロパティ値を設定したいプロパティだけを記述してください。インポートの際に定義されていないプロパティには，インポート操作前の値が保持されます。

プロパティファイルに定義できるプロパティの数の上限は，ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）に指定した個数を超えないようにしてください。

拡張子は「.json」以外を使用してください。

プロパティファイルには，key@FILE=ファイルパス形式とkey=value形式とを合わせて記述できます。

key=value形式のプロパティファイルの定義不正になる項目とインポート時の処理内容を次に示します。定義不正のプロパティファイルをインポートすると，プロパティ値が反映されなかったり，エラーとなったりする場合があります。

表4‒11　プロパティファイルの定義不正になる項目とインポート時の処理内容（key=value形式の場合）

定義不正になる項目

［サービス設定］画面または［サービス実行］画面からのインポート

［Service Builder Debug］画面からのインポート

submittaskコマンドからのインポート

プロパティファイルにエクスポートできるプロパティの数の上限がユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）に指定した個数を超えている

○

○

×

インポートするサービスに存在しないプロパティが定義されている

△

△

× ※1

同じプロパティキーに対する定義が複数記述されている

○ ※2

○ ※2

×

プロパティに妥当でない値（データ型や制約条件を満たしていないプロパティ値）が定義されている

○ ※3

○

×

「=」が記述されていない

△

△

△

（凡例）

○：プロパティ値が反映されます。 △：プロパティ値が反映されないで処理がスキップされます。 ×：エラーとなります。

注※1

可視性が「設定画面のみ」のプロパティをインポートしようとするとエラーとなります。

注※2

同じプロパティキーに対する定義を複数記述した場合は，あとに記述した内容が有効になります。

注※3

データ型がlist型またはboolean型のプロパティに，操作画面から設定できない値が定義されている場合は，空の値が反映されます。

関連項目

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）」のトピック

4.16.3　key@FILE=ファイルパス形式のプロパティファイルの形式について

key@FILE=ファイルパス形式のプロパティファイルは，次のように記述してください。

プロパティキー@FILE=プロパティ値ファイルの絶対パスまたはプロパティファイルを基点とした相対パス（改行）

key@FILE=ファイルパス形式のプロパティファイルの形式や，定義不正になる項目とインポート時の処理内容は，key=value形式のプロパティファイルと同じです。なお，プロパティファイルには，key@FILE=ファイルパス形式とkey=value形式とを合わせて記述できます。

プロパティ値はプロパティ値ファイルに記述します。プロパティ値ファイルの形式を次に示します。

文字セットはUTF-8を使用してください。

プロパティ値の区切り文字は使用するサービステンプレートによって異なります。

プロパティ値ファイルのファイル名は任意の名称を指定してください。

プロパティ値ファイルは任意の場所に格納してください。ただし，プロパティファイルをインポートするユーザーがアクセスできる場所に格納してください。

プロパティ値ファイルには改行コードを含められます。ただし，改行コードの入力が禁止されたプロパティに対して，改行コードを含むプロパティ値ファイルを指定した場合，エラーになります。

5　タスクの管理

JP1/AOでタスクを管理するための手順について説明します。

5.1　［タスク］画面

［タスク］画面は，JP1/AOで処理したタスクおよびデバッグタスクの進捗や履歴を確認するための画面です。［タスク］画面は，メイン画面で［タスク］タブを選択すると表示されます。

［タスク］画面には，次のタブがあります。

［タスク］タブ

［タスク］タブでは，「リリース」状態のサービスを実行して生成されたタスクの情報を，一覧形式とフロー形式で表示できます。

［タスク］タブは，Adminロール，Developロール，Modifyロール，またはSubmitロールを持つユーザーから参照できます。

また，［タスク］タブでは，次の操作もできます。

応答待ち中タスクに対する応答入力

タスク情報の詳細表示

タスクスケジュールの変更（一時停止，再開，キャンセル）

タスク実行の停止（実行停止，強制停止）

タスクの再実行とリトライ

タスクのアーカイブ

To Do設定

図5‒1　［タスク］画面（［タスク］タブ）

［履歴］タブ

［履歴］タブでは，アーカイブしたタスクを一覧で表示したり，削除したりできます。

［履歴］タブは，Adminロール，Developロール，Modifyロール，またはSubmitロールを持つユーザーから参照できます。

図5‒2　［タスク］画面（［履歴］タブ）

［デバッグ］タブ

［デバッグ］タブでは，「メンテナンス」状態，「デバッグ」状態または「テスト」状態のサービスを実行して生成されたタスク，およびデバッグタスクの情報を，一覧形式とフロー形式で表示できます。

［デバッグ］タブは，Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザーから参照できます。

また，［デバッグ］タブでは，次の操作もできます。

応答待ち中タスクに対する応答入力

タスク情報の詳細表示

タスクスケジュールの変更（一時停止，再開，キャンセル）

タスク実行の停止（実行停止，強制停止）

タスクの再実行とリトライ

タスクのアーカイブ

To Do設定

デバッグタスクの削除

図5‒3　［タスク］画面（［デバッグ］タブ）

ヒント

デバッグタスクを削除する手順については，マニュアルJP1/AO サービステンプレート開発ガイドを参照してください。

［タスク］画面に表示されるタスクの情報の表示項目を次に示します。表示項目は，［列の表示・非表示設定］ダイアログボックスで選択できます。

表5‒1　タスク一覧の表示項目（［タスク］画面）

表示項目

説明

タスク名

タスクの名称が表示されます。

TODO

「TODO」が設定されたタスクに赤旗マークが表示されます。

状態

タスクの状態が表示されます。

開始予定時刻

タスクの開始予定日時が表示されます。

開始日時

タスクの開始日時が表示されます。

終了日時

タスクの終了日時が表示されます。

タスク種別

タスクの種別が表示されます。

タスクID

タスクのIDが表示されます。

タスクの説明

タスクの説明が表示されます。

サービス名

サービスの名称が表示されます。

サービスグループ名

サービスが割り当てられているサービスグループの名称が表示されます。

タグ

タスクに付与されているタグが表示されます。

実行者

サービスの実行者が表示されます。

実行操作日時

実行者がサービスを実行する操作をした日時が表示されます。

定期実行周期

定期実行の周期が表示されます。

定期実行時刻

定期実行の時刻が表示されます。

定期実行適用開始日

定期実行の適用を開始した日が表示されます。

ノート

ユーザーが残すコメントが表示されます。

ステップ開始日時

次の日時が表示されます。

ステップの状態が「応答待ち中」に遷移した日時

ステップの実行時間が，ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）のキー「server.longRunning.check.interval」に指定した時間を超過した日時

ヒント

［更新］ボタン[図データ]をクリックすると，最新の情報に更新されます。

関連項目

2.4　カードビュー表示とテーブルビュー表示について

2.5　JP1/AOの検索機能について

5.2　タスクの状態を確認する手順

サービスを実行すると，タスクが生成されます。このタスクの状態を確認することで，実行状況を把握できます。

タスクの状態を確認するには，タスクサマリーから確認する方法と，［タスク］画面から確認する方法があります。ただし，実行したサービスの状態によって，タスクの状態を確認できる手段が異なります。タスクの状態を確認する手段と実行したサービスの状態の関係は次のとおりです。

表5‒2　タスクの状態を確認する手段と実行したサービスの状態の関係

タスクの状態を確認する手段

実行したサービスの状態

リリース

メンテナンス

テスト

デバッグ

タスクサマリー

○

×

×

×

［タスク］画面

［タスク］タブ

○

×

×

×

［履歴］タブ

○

○

○

○

［デバッグ］タブ

×

○

○

○

（凡例）

○：確認できます。 ×：確認できません。

ヒント

デバッグタスクの状態は，［タスク］画面の［デバッグ］タブから確認できます。

5.2.1　タスクサマリーからタスクの状態を確認する手順

JP1/AOの操作画面下部のタスクサマリーで，ログインユーザーが実行したタスクの状態を確認します。タスクサマリーには，タスクの状態とそれぞれの件数が表示されます。

操作できる権限およびロール：

Adminロール，Developロール，Modifyロール，またはSubmitロールを持つユーザー

タスクサマリーからタスクの状態を確認するには：

JP1/AOの操作画面を表示します。

画面下部のタスクサマリーで，タスクの状態および件数を確認します。状態アイコン横の件数をクリックすると，［タスク］画面の［タスク］タブにその状態になっているタスクの一覧が表示されます。

図5‒4　タスクサマリーでの状態確認

関連項目

5.2.3　タスクサマリーの表示形式について

5.2.2　［タスク］画面からタスクの状態を確認する手順

［タスク］画面から，タスクの状態を確認します。タスクの状態は，タスク一覧と［フロー］エリアに表示されます。なお，［履歴］タブでは，［フロー］エリアおよび［タスク詳細］画面は表示されません。

タスク一覧では，処理の開始日時，実行中，成功・失敗といった進捗状況が一覧で把握できます。タスク一覧で確認できるのは，ユーザーに参照権限のあるタスクの状態です。

［フロー］エリアでは，タスクについて，ステップごとの処理状況をフロー形式で確認できます。実行中のタスクが，フロー中のどのステップまで進んでいるのかを視覚的に把握できます。［フロー］エリアでは，サービステンプレートを作成およびインポートした際のJP1/AOのバージョンに関係なく，タスクの状態を確認できます。

操作できる権限およびロール：

実行したサービスの状態が「リリース」の場合

Adminロール，Developロール，Modifyロール，またはSubmitロールを持つユーザー

実行したサービスの状態が「メンテナンス」または「テスト」の場合

Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザー

実行したサービスの状態が「デバッグ」の場合

AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザー

［タスク］画面からタスクの状態を確認するには：

［タスク］画面の［タスク］タブ，［履歴］タブ，または［デバッグ］タブをクリックします。

タスク一覧で，タスクの状態を確認します。タスク一覧の表ヘッダーをクリックすると，昇順または降順でソートできます。

図5‒5　タスク一覧からの状態確認

ヒント

［タスク］タブまたは［デバッグ］タブでは，タスクの実行で問題があった場合など，管理者ユーザーに確認を促したいときにTODO設定を利用できます。旗マークをクリックすることで，オン/オフを切り替えられます。［タスク詳細］画面の［TODO設定］ボタン，［TODO解除］ボタンからも同じ操作ができます。

［タスク］タブと［デバッグ］タブで，タスク一覧から，進捗状況を確認したいタスクの行を選択します。

［フロー］エリアで，タスクの進捗状況を確認します。タスクの進捗状況はステップアイコンの上に表示されます。

図5‒6　［フロー］エリアからの状態確認

ヒント

［タスク］タブと［デバッグ］タブでは，［タスク詳細］画面の［フロー］タブを選択しても同じ操作ができます。

［フロー］エリアで，ステップアイコンをダブルクリックすると，そのステップの下の階層のフローが表示されます。

［フロー］エリアでステップアイコンにマウスオーバーすると，ステップの名称，状態アイコン，状態，開始日時，終了日時，および戻り値が表示されます。なお，戻り値は，状態が正常終了，失敗，または警告終了の場合に表示されます。

次の条件にすべて該当する場合，タスクの進捗状況をフロー形式で確認すると，繰り返し実行入力値が空文字で表示されます。そのため，繰り返し実行フローを示す名称は「Step[繰り返しの回次番号]:」の形式でアイコンに表示されます。

・タスクに繰り返し実行部品（繰り返しステップ）が含まれている

・バージョンが10-11以前のJP1/AOでこのタスクを実行した後に，JP1/AOをバージョンアップしている

関連項目

1.6.7　タスクの状態一覧と状態遷移

1.6.8　ステップの状態一覧

5.2.3　タスクサマリーの表示形式について

タスクサマリーには，ログインユーザーのサービス実行操作から生成されたタスクの件数が，状態別に集計されて表示されます。集計対象は，［タスク］タブのタスク一覧にあるタスクです。［履歴］タブおよび［デバッグ］タブのタスク一覧にあるタスクは集計対象にはなりません。

タスクサマリーに表示されるタスクの状態とその集計範囲を次に示します。なお，キャンセルは集計対象にはなりません。

表5‒3　タスクサマリーに表示されるタスクの状態と集計範囲

項番

分類

状態アイコン

タスクサマリーに表示される状態

タスク状態の集計範囲

1

スケジュール済

待機中

待機中

2

保留中

保留中

3

稼働中

実行中

実行中，異常検出，停止中

4

応答待ち中

応答待ち中

5

長期実行中

長期実行中

6

実行完了

正常終了

正常終了

7

失敗

失敗

タスクサマリーの集計イメージを次に示します。

図5‒7　タスクサマリーの集計イメージ

5.3　タスクの詳細を確認する手順

［タスク詳細］画面で，サービスに設定されたプロパティの値やタスクログなどタスクの詳細を確認します。

操作できる権限およびロール：

実行したサービスの状態が「リリース」の場合

Adminロール，Developロール，Modifyロール，またはSubmitロールを持つユーザー

実行したサービスの状態が「メンテナンス」または「テスト」の場合

Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザー

実行したサービスの状態が「デバッグ」の場合

AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザー

タスクの詳細を確認するには：

［タスク］画面の［タスク］タブまたは［デバッグ］タブをクリックします。

タスク一覧から，詳細を確認したいタスクの行を選択します。

［タスク詳細表示］ボタンをクリックします。

ヒント

［フロー］エリアの［タスク詳細表示］ボタンをクリックしても同じ操作ができます。

［タスク詳細表示］画面で目的に応じたタブを選択し，情報を確認します。

表5‒4　［タスク詳細］画面で確認できる項目

タブ名

説明

概要

タスクの概要（タスクID，タスク名，状態など）を確認できます。

入力

タスクに設定されたプロパティの値を確認できます。

出力

タスクの実行結果を確認できます。

フロー

フローの進捗状況やステップの状態などを確認できます。

ログ

タスクログを確認およびダウンロードできます。

ノート

タスクの情報にコメントを記入できます。

図5‒8　［タスク詳細］画面（［概要］タブ）

操作結果：

タスクの詳細情報を確認できます。

5.3.1　タスクログについて

タスクを実行した際のログは，［タスク詳細］画面（［ログ］タブ）で表示できます。また，［ダウンロード］ボタンをクリックすると，タスクログをダウンロードできます。

図5‒9　［タスク詳細］画面（［ログ］タブ）

タスクログは，タスクが次の状態のときに出力されます。

実行中

応答待ち中

異常検出

停止中

正常終了

失敗

なお，［ログ］タブに表示されたタスクログは更新されないため，内容を更新したい場合は，［タスク詳細］画面を閉じて，再度表示してください。

重要

［ダウンロード］ボタンをクリックしてダウンロード先の選択画面を開いたまま，JP1/AOのほかの画面を操作すると，動作が不正になる場合があります。必ずダウンロード先の選択画面を閉じてから，JP1/AOの画面を操作してください。問題が発生した場合は，Webブラウザーを再起動してから再度ログインしてください。

ヒント

デバッグタスクのタスクログを表示する手順については，マニュアルJP1/AO サービステンプレート開発ガイドを参照してください。

関連項目

8.9.3　タスクログの詳細

5.4　応答待ち中タスクの対処を入力する手順（応答入力）

実行中のタスクの状態がユーザーからの応答待ち中になった場合に，ユーザーによる応答（判断・選択）を入力します。応答待ち中タスクの対処を入力することを，応答入力といいます。応答を入力すると，入力した内容に従って処理が続行，または停止されます。

操作できる権限およびロール：

実行したサービスの状態が「リリース」の場合

Adminロール，Developロール，Modifyロール，またはSubmitロールを持つユーザー

実行したサービスの状態が「メンテナンス」または「テスト」の場合

Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザー

実行したサービスの状態が「デバッグ」の場合

AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザー

応答待ち中タスクの対処を入力するには：

［タスク］画面の［タスク］タブまたは［デバッグ］タブをクリックします。

タスク一覧から，応答を入力したい応答待ち中タスクを選択し，［応答入力］ボタンをクリックします。

ヒント

［フロー］エリアまたは［タスク詳細］画面で，［応答入力］ボタンをクリックしても同じ操作ができます。

また，応答待ちの通知メールに記載されているURLにアクセスし，表示される［ログイン］画面でログインしても同じ操作ができます。

［応答入力］画面でメッセージを確認し，実施したい操作のボタンをクリックします。

図5‒10　［応答入力］画面の例

重要

［応答入力］画面を表示中に処理が停止された場合，応答を入力した時点でエラーとなります。

操作結果：

入力した応答内容に従って処理が続行，または停止されます。

5.5　タスクを一時停止する手順（スケジュール一時停止）

待機中タスクのスケジュールを一時停止します。スケジュールを一時停止すると，スケジュールを再開するまでタスクの状態が保留中となります。

操作できる権限およびロール：

実行したサービスの状態が「リリース」の場合

Adminロール，Developロール，Modifyロール，またはSubmitロールを持つユーザー

実行したサービスの状態が「メンテナンス」または「テスト」の場合

Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザー

実行したサービスの状態が「デバッグ」の場合

AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザー

タスクを一時停止するには：

［タスク］画面の［タスク］タブまたは［デバッグ］タブをクリックします。

タスク一覧からスケジュールを停止したい待機中タスクを選択します。

ヒント

タスク名横のチェックボックスで複数のタスクを選択できます。

［その他の操作］プルダウンメニューから［スケジュール一時停止］を選択します。

ヒント

［フロー］エリアの［その他の操作］プルダウンメニューから，［スケジュール一時停止］を選択しても同じ操作ができます。

［スケジュール一時停止］ダイアログボックスで停止するタスクを確認し，［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

スケジュールを停止したタスクの状態が保留中となります。

タスクの状態は，タスク一覧の状態列で確認できます。

関連項目

1.6.2　スケジュールの管理について

5.6　一時停止したタスクを開始する手順（スケジュール再開）

5.6　一時停止したタスクを開始する手順（スケジュール再開）

一時停止したタスクのスケジュールを再開します。スケジュールを再開すると，タスクの状態が待機中となります。ただし，スケジュールを再開した時点でサービスの開始予定日時を過ぎていた場合は，即時に処理が実行されます。

操作できる権限およびロール：

実行したサービスの状態が「リリース」の場合

Adminロール，Developロール，Modifyロール，またはSubmitロールを持つユーザー

実行したサービスの状態が「メンテナンス」または「テスト」の場合

Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザー

実行したサービスの状態が「デバッグ」の場合

AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザー

一時停止したタスクを開始するには：

［タスク］画面の［タスク］タブまたは［デバッグ］タブをクリックします。

タスク一覧からスケジュールを再開したい保留中タスクを選択します。

ヒント

タスク名横のチェックボックスで複数のタスクを選択できます。

［その他の操作］プルダウンメニューから［スケジュール再開］を選択します。

ヒント

［フロー］エリアの［その他の操作］プルダウンメニューから，［スケジュール再開］を選択しても同じ操作ができます。

［スケジュール再開］ダイアログボックスで再開するタスクを確認し，［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

開始したタスクの状態が待機中または実行中となります。

タスクの状態は，タスク一覧の状態列で確認できます。

関連項目

1.6.2　スケジュールの管理について

5.5　タスクを一時停止する手順（スケジュール一時停止）

5.7　タスクをキャンセルする手順（スケジュールキャンセル）

待機中タスクのスケジュールをキャンセルします。スケジュールをキャンセルすると，タスクの状態がキャンセルとなります。

操作できる権限およびロール：

実行したサービスの状態が「リリース」の場合

Adminロール，Developロール，Modifyロール，またはSubmitロールを持つユーザー

実行したサービスの状態が「メンテナンス」または「テスト」の場合

Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザー

実行したサービスの状態が「デバッグ」の場合

AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザー

タスクをキャンセルするには：

［タスク］画面の［タスク］タブまたは［デバッグ］タブをクリックします。

タスク一覧からスケジュールをキャンセルしたい待機中タスクを選択します。

ヒント

タスク名横のチェックボックスで複数のタスクを選択できます。

［その他の操作］プルダウンメニューから［スケジュールキャンセル］を選択します。

ヒント

［フロー］エリアの［その他の操作］プルダウンメニューから，［スケジュールキャンセル］を選択しても同じ操作ができます。

［スケジュールキャンセル］ダイアログボックスでキャンセルするタスクを確認し，［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

スケジュールをキャンセルしたタスクの状態がキャンセルとなります。

タスクの状態は，タスク一覧の状態列で確認できます。

関連項目

1.6.2　スケジュールの管理について

5.8　タスクを停止する手順

実行中のタスクを停止する方法には，実行停止と強制停止があります。それぞれの動作を次に説明します。

実行停止

実行中のステップの処理が完了してから，タスクが停止します。

強制停止

実行中のステップの処理を停止し，タスクが停止します。

ヒント

実行中のタスクの実行停止および強制停止は，デバッグタスクでも操作できます。実行中のデバッグタスクの実行停止および強制停止の操作については，マニュアルJP1/AO サービステンプレート開発ガイド－「デバッグタスクを管理する」のトピックを参照してください。

実行中のタスクの実行停止および強制停止の手順について次に説明します。

5.8.1　タスクを停止する手順（実行停止）

実行中のタスクを実行停止します。実行停止すると，タスクの状態が失敗となります。

操作できる権限およびロール：

実行したサービスの状態が「リリース」の場合

Adminロール，Developロール，Modifyロール，またはSubmitロールを持つユーザー

実行したサービスの状態が「メンテナンス」または「テスト」の場合

Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザー

実行したサービスの状態が「デバッグ」の場合

AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザー

タスクを実行停止するには：

［タスク］画面の［タスク］タブまたは［デバッグ］タブをクリックします。

タスク一覧から実行を停止したい実行中タスクを選択します。

ヒント

タスク名横のチェックボックスで複数のタスクを選択できます。

［その他の操作］プルダウンメニューから［実行停止］を選択します。

ヒント

［フロー］エリアまたは［タスク詳細］画面の［その他の操作］プルダウンメニューから，［実行停止］を選択しても同じ操作ができます。

［実行停止］ダイアログボックスで停止するタスクを確認し，［OK］ボタンをクリックします。

［実行結果］ダイアログボックスで，［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

実行を停止したタスクの状態が失敗となります。

タスクの状態は，タスク一覧の状態列で確認できます。また，タスクの状態に加え，ステップの状態やステップの開始日時および終了日時などは，［タスク詳細］画面または［フロー］エリアで確認できます。

なお，タスクの開始と終了，実行された部品の情報，障害情報などは，タスクログおよび公開ログで確認できます。

重要

タスクの最後の部品を実行中にユーザーが実行停止をした場合は，正常終了となります。

関連項目

5.8.3　タスクを実行停止した場合の処理について

5.8.2　タスクを停止する手順（強制停止）

実行中のタスクを強制停止します。実行を強制停止すると，タスクの状態が失敗となります。なお，サービスの設定で，タスクに対して強制停止が許可されている場合だけ実行できます。

タスクを操作できる権限およびロール：

実行したサービスの状態が「リリース」の場合

Adminロール，Developロール，Modifyロール，またはSubmitロールを持つユーザー

実行したサービスの状態が「メンテナンス」または「テスト」の場合

Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザー

実行したサービスの状態が「デバッグ」の場合

AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザー

タスクを強制停止するには：

［タスク］画面の［タスク］タブまたは［デバッグ］タブをクリックします。

タスク一覧から実行を強制停止したい実行中タスクを選択します。

ヒント

タスク名横のチェックボックスで複数のタスクを選択できます。

［その他の操作］プルダウンメニューから［強制停止］を選択します。

ヒント

［フロー］エリアまたは［タスク詳細］画面の［その他の操作］プルダウンメニューから，［強制停止］を選択しても同じ操作ができます。

［強制停止］ダイアログボックスで強制停止するタスクを確認し，［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

実行を強制停止したタスクの状態が失敗となります。

タスクの状態は，タスク一覧の状態列で確認できます。また，タスクの状態に加え，ステップの状態やステップの開始日時および終了日時などは，［タスク詳細］画面または［フロー］エリアで確認できます。

なお，タスクの開始と終了，実行された部品の情報，障害情報などは，タスクログおよび公開ログで確認できます。

関連項目

5.8.4　タスクを強制停止した場合の処理について

5.8.3　タスクを実行停止した場合の処理について

タスクを実行停止した場合の処理について説明します。実行中のタスクを実行停止した場合は，実行中のステップが完了次第，停止されます。

図5‒11　タスクの実行停止

なお，「ユーザー応答待ち部品」，「繰り返し実行部品」，および「実行間隔制御部品」を使用している場合に，タスクを実行停止したときは処理の内容が異なります。

ユーザー応答待ち部品を実行中にタスクを実行停止した場合の処理

ユーザー応答待ち部品を実行中にタスクを実行停止した場合は，ユーザー応答を待たないでタスクが停止されます。

図5‒12　応答待ち中タスクの実行停止

繰り返し実行部品を実行中にタスクを実行停止した場合の処理

繰り返し実行部品を実行中にタスクの実行停止を行うと，実行中のフローは，実行中のステップが完了次第，停止されます。未実行のフローは，実行されません。

図5‒13　繰り返し実行部品実行中の実行停止

実行間隔制御部品を実行中にタスクを実行停止した場合の処理

実行間隔制御部品を実行中にタスクを実行停止した場合は，実行中の処理が直ちに終了され，タスクが停止されます。

図5‒14　実行間隔制御部品実行中の実行停止

5.8.4　タスクを強制停止した場合の処理について

実行中のタスクを強制停止した場合は，実行中のステップの処理を停止し，タスクが停止します。

図5‒15　タスクの強制停止

5.9　タスクの実行をやり直す手順

タスクの実行をやり直す方法には，再実行とリトライがあります。それぞれの動作を次に説明します。

再実行

処理が停止したタスク（正常終了，失敗，およびキャンセルの状態となったタスク）を，別のタスクIDで再実行できます。プロパティ値は任意に設定できます。

リトライ

リトライは，処理が失敗したタスクで実行できます。プロパティ値はそのままで，同一のタスクIDでリトライします。リトライは，ネットワークの一時的な通信の切断などの環境の不備が原因でタスクが失敗した場合に実行します。

リトライ機能を使用してタスクの実行をやり直す場合，次の2つの方法があります。

失敗したステップからリトライ

失敗した次のステップからリトライ

重要

タスク内の各ステップの実行状況，実行結果，およびタスクログの情報から，ステップが失敗した要因を特定・対処してから，タスクをリトライしてください。

タスクの再実行およびリトライの手順について次に説明します。

5.9.1　タスクを再実行する手順

処理が停止したタスク（正常終了，失敗，およびキャンセルの状態となったタスク）を再実行できます。タスクを再実行すると，別のタスクIDで実行されます。

再実行時には，プロパティ値や説明は引き継がれます。プロパティ値や説明は，必要に応じて変更できます。また，スケジュール種別はデフォルトで即時実行が選択されます。

操作できる権限およびロール：

実行したサービスの状態が「リリース」の場合

Adminロール，Developロール，Modifyロール，またはSubmitロールを持つユーザー

実行したサービスの状態が「メンテナンス」または「テスト」の場合

Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザー

実行したサービスの状態が「デバッグ」の場合

AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザー

処理が停止したタスクを再実行するには：

［タスク］画面の［タスク］タブまたは［デバッグ］タブをクリックします。

タスク一覧から再実行したいタスクを選択します。

［その他の操作］プルダウンメニューから［再実行］を選択します。

ヒント

［フロー］エリアまたは［タスク詳細］画面の［その他の操作］プルダウンメニューから，［再実行］を選択しても同じ操作ができます。

重要

タスクが生成されたあとに，元のサービステンプレートが変更された場合，エラーが表示されることがあります。その場合は，再実行ではなく［サービス実行］画面でサービスを実行し，プロパティ値を設定してください。

［サービス再実行］画面で，プロパティ情報を確認し，必要に応じてプロパティ値を変更します。

図5‒16　［サービス再実行］画面

タスク設定を確認し，必要に応じて設定値を変更します。

［タスク名］には，デフォルトでは次のように設定されています。

元のタスク名_Resubmit

［スケジュール種別］プルダウンメニューからタスクの実行スケジュールを選択します。

［実行］ボタンまたは［実行後[タスク]画面に移動］ボタンをクリックします。

［サービス実行］ダイアログボックスで，［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

タスクが生成され，スケジュール種別に合わせてタスクが処理されます。

生成されたタスクは，タスク一覧から確認できます。

関連項目

4.4　サービスを実行する手順

5.9.2　処理が失敗したステップからタスクをリトライする手順

処理が失敗したタスクで失敗となったステップからリトライできます。タスクをリトライすると，前回，タスクが終了した時点のプロパティ値を引き継いで，失敗したステップから同一のタスクIDでリトライできます。なお，サービスの設定で，タスクに対してリトライが許可されている場合だけ実行できます。

操作できる権限およびロール：

実行したサービスの状態が「リリース」の場合

Adminロール，Developロール，Modifyロール，またはSubmitロールを持つユーザー

実行したサービスの状態が「メンテナンス」または「テスト」の場合

Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザー

実行したサービスの状態が「デバッグ」の場合

AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザー

処理が失敗したステップをリトライするには：

［タスク］画面の［タスク］タブまたは［デバッグ］タブをクリックします。

タスク一覧からリトライしたいタスクを選択します。

［その他の操作］プルダウンメニューから［失敗したステップからリトライ］を選択します。

ヒント

［フロー］エリアまたは［タスク詳細］画面の［その他の操作］プルダウンメニューから，［失敗したステップからリトライ］を選択しても同じ操作ができます。

［失敗したステップからリトライ］ダイアログボックスで，［OK］ボタンをクリックします。

［情報］ダイアログボックスで，［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

タスクが生成され，即時に処理が実行されます。生成されたタスクは，タスク一覧から確認できます。

ヒント

タスクをリトライすると，タスクログおよび公開ログで，リトライした履歴を確認できます。

関連項目

1.6.4　タスクのリトライについて

5.9.3　処理が失敗した次のステップからタスクをリトライする手順

処理が失敗したタスクで失敗したステップの次のステップからリトライできます。タスクをリトライすると，前回，タスクが終了した時点のプロパティ値を引き継いで，失敗したステップの次のステップから，同一のタスクIDでリトライできます。なお，サービスの設定で，タスクに対してリトライが許可されている場合だけ実行できます。

操作できる権限およびロール：

実行したサービスの状態が「リリース」の場合

Adminロール，Developロール，Modifyロール，またはSubmitロールを持つユーザー

実行したサービスの状態が「メンテナンス」または「テスト」の場合

Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザー

実行したサービスの状態が「デバッグ」の場合

AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザー

処理が失敗した次のステップからリトライするには：

［タスク］画面の［タスク］タブまたは［デバッグ］タブをクリックします。

タスク一覧からリトライしたいタスクを選択します。

［その他の操作］プルダウンメニューから［失敗した次のステップからリトライ］を選択します。

ヒント

［フロー］エリアまたは［タスク詳細］画面の［その他の操作］プルダウンメニューから，［失敗した次のステップからリトライ］を選択しても同じ操作ができます。

［失敗した次のステップからリトライ］ダイアログボックスで，［OK］ボタンをクリックします。

［情報］ダイアログボックスで，［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

タスクが生成され，即時に処理が実行されます。生成されたタスクは，タスク一覧から確認できます。

ヒント

タスクをリトライした履歴は，タスクログおよび公開ログで確認できます。

関連項目

1.6.4　タスクのリトライについて

5.10　タスクを履歴一覧に移動する手順（アーカイブ）

処理が終了したタスクを，履歴一覧に移動します。この操作をアーカイブといいます。アーカイブしたタスクはタスク一覧から削除され，履歴一覧で管理されます。

操作できる権限およびロール：

実行したサービスの状態が「リリース」，「メンテナンス」または「テスト」の場合

Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザー

実行したサービスの状態が「デバッグ」の場合

AdminロールまたはDevelopロールを持つユーザー

タスクを履歴一覧に移動するには：

［タスク］画面の［タスク］タブまたは［デバッグ］タブをクリックします。

タスク一覧からアーカイブしたいタスクを選択します。

ヒント

タスク名横のチェックボックスで複数のタスクを選択できます。また，表ヘッダー横のチェックボックスをオンにすると，すべてのタスクを選択できます。

［その他の操作］プルダウンメニューから［タスクアーカイブ］を選択します。

ヒント

［フロー］エリアの［その他の操作］プルダウンメニューから［タスクアーカイブ］を選択するか，［タスク詳細］画面の［タスクアーカイブ］ボタンをクリックしても同じ操作ができます。

［タスクアーカイブ］ダイアログボックスでアーカイブするタスクを確認し，［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

タスク一覧からタスクが削除されます。

［タスク］画面の［履歴］タブを選択すると，削除したタスクが確認できます。

ヒント

ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）で，タスクの保持期間や最大保持数を設定することで，タスクを自動で履歴一覧に移動することもできます。

関連項目

1.6.5　タスクの自動アーカイブ，履歴の自動削除について

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）」のトピック

5.11　履歴を削除する手順

管理の必要がなくなった履歴を手動で削除します。なお，履歴を自動で削除したい場合は，ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）で，履歴の最大保持数を設定できます。

操作できる権限およびロール：

Adminロール，Developロール，またはModifyロールを持つユーザー

履歴を削除するには：

［タスク］画面の［履歴］タブをクリックします。

履歴一覧から削除したい履歴を選択します。

ヒント

タスク名横のチェックボックスで複数の履歴を選択できます。また，表ヘッダー横のチェックボックスをオンにすると，すべての履歴を選択できます。

［履歴削除］ボタンをクリックします。

［履歴削除］ダイアログボックスで削除する履歴を確認し，［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

履歴一覧から，選択した履歴が削除されます。

関連項目

1.6.5　タスクの自動アーカイブ，履歴の自動削除について

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）」のトピック

5.12　タスク一覧を出力する手順（一覧のエクスポート）

タスクの一覧をCSVファイルに出力します。タスク一覧を出力することを，タスクのエクスポートといいます。期間を指定することで，出力する情報の絞り込みもできます。

操作できる権限およびロール：

OSのAdministrators権限またはroot権限に加え，Adminロール，Developロール，Modifyロール，またはSubmitロールを持つユーザー

タスク一覧を出力するには：

listtasksコマンドのoutputオプションにtasksを指定し実行してください。

操作結果：

コマンドで指定した場所に，タスク一覧がCSVファイルで出力されます。なお，タスク一覧に出力されるタスクは，listtasksコマンドのuserオプションに指定したユーザーに関連づいたサービスグループに割り当てられたタスクとなります。

ヒント

listtasksコマンドのoutputオプションにhistoriesを指定し実行することで，履歴一覧を出力することもできます。

5.13　タスク詳細情報を一括出力する手順

入力プロパティおよび出力プロパティの情報を含むタスク詳細情報を出力します。

操作できる権限およびロール：

OSのAdministrators権限またはroot権限に加え，Adminロールを持つユーザー

タスク詳細情報を一括出力するには：

listtasksコマンドのoutputオプションにtaskdetailsを指定して実行してください。

操作結果：

コマンドで指定した出力先に，タスク詳細情報が出力されます。

5.14　指定日時実行タスクおよび定期実行タスクを一括再登録する手順

listtasksコマンドで出力したタスク詳細情報を基に，指定日時実行タスクおよび定期実行タスクを同一の設定で一括再登録します。

操作できる権限およびロール：

OSのAdministrators権限またはroot権限に加え，Adminロールを持つユーザー

指定日時実行タスクおよび定期実行タスクを一括で再登録するには：

submittaskコマンドにreregisterオプションおよびtaskdetaildirオプションを指定して実行してください。taskdetaildirオプションには，listtasksコマンドで出力したタスク詳細情報格納フォルダを指定します。

操作結果：

コマンドで指定したタスク詳細情報を基にして，指定日時実行タスクおよび定期実行タスクが一括再登録されます。

6　JP1/AOの管理

JP1/AOを管理するための手順について説明します。

6.1　［管理］画面

［管理］画面は，ユーザー管理やサービスグループ管理などのJP1/AOの管理をするための画面です。［管理］画面は，メイン画面で［管理］タブを選択すると表示されます。

［管理］画面は，Adminロールを持つユーザーから参照できます。

［管理］画面は，管理項目を選択する［管理］エリアと，［管理］エリアで選択したメニューに応じて表示されるエリアから構成されます。

なお，［ユーザー管理］メニューまたは［プロファイル］メニューを選択した場合は，［ユーザー管理］画面または［プロファイル］画面がそれぞれ表示されます。

図6‒1　［管理］画面

［管理］画面では，次に示す操作ができます。

Webサービス接続先定義の管理

エージェントレス接続先定義の管理

ユーザーの管理

ユーザーグループの管理

サービスグループの管理

サービス共有プロパティの管理

プロファイルの管理

6.2　Webサービス接続先定義の管理

Webサービス接続先定義の管理手順について説明します。

6.2.1　［Webサービス接続先定義］エリア

［Webサービス接続先定義］エリアでは，Webサービスの接続先の一覧の確認や，Webサービスの接続先定義の追加，編集，および削除ができます。

［Webサービス接続先定義］エリアは，［管理］エリアの［接続設定］ツリーから，［Webサービス接続先定義］のメニューを選択すると表示されます。

図6‒2　［Webサービス接続先定義］エリア

表示項目について説明します。

Webサービス接続先定義一覧

Webサービスの接続先定義一覧が表示されます。表示項目のタイトルをクリックすると，昇順，または降順でソートできます。

表6‒1　Webサービス接続先定義一覧の表示項目（［Webサービス接続先定義］エリア）

表示項目

説明

カテゴリ

接続先のカテゴリが表示されます。

接続先名

接続先の名称が表示されます。

IPアドレス/ホスト名

接続先のIPアドレスまたはホスト名が表示されます。

ポート

接続先のポート番号が表示されます。

プロトコル

Webサービスに接続するためのプロトコルが表示されます。

ユーザーID

Webサービスに接続するためのユーザーIDが表示されます。

接続状態

Webサービスとの接続状態が表示されます。

接続日時

最後にWebサービスと接続が確立された時刻が表示されます。

プロキシ

プロキシサーバのホスト名またはIPアドレスが表示されます。

ヒント

対象のWebサービス接続先定義の接続先種別横のチェックボックスをオンにして，［リフレッシュ］ボタンをクリックすると，接続状態が最新の情報に更新されます。

［更新］ボタン[図データ]をクリックすると，［Webサービス接続先定義］エリアの内容が最新の情報に更新されます。

6.2.2　Webサービス接続先定義を追加する手順

JP1/AOにWebサービス接続先の定義を登録します。設定を事前に登録することで，サービス実行時にWebサービスにアクセスしたり，サービステンプレートの部品で設定した情報を利用したりできるようになります。

操作できる権限およびロール：

Adminロールを持つユーザー

Webサービス接続先定義を追加するには：

［管理］画面を表示します。

［管理］エリアの［接続設定］ツリーから，［Webサービス接続先定義］メニューを選択します。

［Webサービス接続先定義］エリアで，［追加］ボタンをクリックします。

［Webサービス接続先定義作成］ダイアログボックスで，必要な情報を入力します。

［OK］ボタンをクリックします。

ヒント

［接続テスト］ボタンをクリックすると，Webサービスへの接続をテストできます。

操作結果：

作成されたWebサービス接続先定義の情報が，［Webサービス接続先定義］エリアに表示されます。

6.2.3　Webサービス接続先定義を編集する手順

Webサービス接続先定義を編集する手順を次に示します。

操作できる権限およびロール：

Adminロールを持つユーザー

Webサービス接続先定義を編集するには：

［管理］画面を表示します。

［管理］エリアの［接続設定］ツリーから，［Webサービス接続先定義］メニューを選択します。

［Webサービス接続先定義］エリアで，対象のWebサービス接続先定義のカテゴリ横のチェックボックスをオンにして，［編集］ボタンをクリックします。

［Webサービス接続先定義編集］ダイアログボックスで，必要な情報を編集します。

［OK］ボタンをクリックします。

ヒント

［接続テスト］ボタンをクリックすると，Webサービスへの接続をテストできます。

操作結果：

編集したWebサービス接続先定義の情報が，［Webサービス接続先定義］エリアに表示されます。

6.2.4　Webサービス接続先定義を削除する手順

Webサービス接続先定義を削除します。

操作できる権限およびロール：

Adminロールを持つユーザー

Webサービス接続先定義を削除するには：

［管理］画面を表示します。

［管理］エリアの［接続設定］ツリーから，［Webサービス接続先定義］メニューを選択します。

［Webサービス接続先定義］エリアで，対象のWebサービス接続先定義を選択して［削除］ボタンをクリックします。

ヒント

カテゴリ横のチェックボックスで複数のWebサービス接続先定義を選択できます。また，表ヘッダー横のチェックボックスをオンにすると，すべてのWebサービス接続先定義を選択できます。

［削除］ダイアログボックスで，［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

選択したWebサービス接続先定義が削除されます。

6.2.5　Webサービス接続先定義の設定項目について

Webサービス接続先定義を追加または編集するときに設定する項目について説明します。

Webサービス接続先定義は，次の2種類の情報で構成されます。

Webサービスの接続先情報

Webサービスへ接続するための情報です。

プロキシサーバの設定情報

Webサービスとの接続にプロキシサーバを経由する場合のプロキシサーバの情報です。

Webサービス接続先定義の設定項目を次の表に示します。

分類

項目

説明

Webサービスの接続先情報

カテゴリ

Webサービスのカテゴリ名を指定します。任意のカテゴリ名を入力できます。すでに登録済みのWebサービスのカテゴリ名をリストから選択することもできます。

接続先名

名称を指定します。

IPアドレス/ホスト名

IPアドレスまたはホスト名を指定します。

プロトコル

接続プロトコルを次の中から選択します。

http

https

ポート番号

ポート番号を指定します。

ユーザーID

WebサービスにログインするためのユーザーIDを指定します。

パスワード

Webサービスにログインするためのパスワードを指定します。

プロキシサーバの設定情報

プロキシ設定

Webサービスとの接続にプロキシサーバを使用するかどうかを指定します。

IPアドレス/ホスト名

プロキシサーバのIPアドレスまたはホスト名を指定します。

ポート番号

プロキシサーバのポート番号を指定します。

認証情報

プロキシサーバでユーザー認証を行うかどうかを指定します。

認証方式

プロキシサーバでユーザー認証を行う場合の認証方式を次の中から指定します。

Basic

Digest

ユーザーID

プロキシサーバでユーザー認証を行う場合のユーザーIDを指定します。

パスワード

プロキシサーバでユーザー認証を行う場合のパスワードを指定します。

6.3　エージェントレス接続先の管理

JP1/AOのサービスの操作対象とする接続先ホスト（エージェントレス接続先）の管理手順について説明します。

エージェントレス接続先を管理する方法には，JP1/AOの操作画面から操作する方法と，コマンドから実行する方法があります。

6.3.1　［エージェントレス接続先定義］エリア

［エージェントレス接続先定義］エリアでは，エージェントレス接続先の一覧の確認や，エージェントレス接続先定義の追加，編集，および削除ができます。

［エージェントレス接続先定義］エリアは，［管理］エリアで，［エージェントレス接続先定義］メニューを選択すると表示されます。

図6‒3　［エージェントレス接続先定義］エリア

表示項目について説明します。

エージェントレス接続先定義一覧

エージェントレス接続の接続先一覧が表示されます。表示項目のタイトルをクリックすると，昇順，または降順でソートできます。

表6‒2　エージェントレス接続先定義一覧の表示項目（［エージェントレス接続先定義］エリア）

表示項目

説明

接続先種別

接続先の種別（ホスト名，IPv4，またはIPv6）が表示されます。

接続先

接続先のホスト名またはIPアドレスが表示されます。

サービスグループ名

サービスグループ名が表示されます。

プロトコル

エージェントレス接続先に接続するためのプロトコルが表示されます。

ユーザーID

エージェントレス接続先に接続するためのユーザーIDが表示されます。

接続状態

最後にエージェントレス接続先に接続したときの状態が表示されます。接続先の指定方法に応じて，次の状態が表示されます。

単一指定で登録した接続先の場合

接続成功，接続失敗，または未接続が表示されます。

範囲指定または全指定で登録した接続先の場合

対象外（-）が表示されます。

接続日時

最後にエージェントレス接続先に接続した日時が表示されます。

ヒント

対象のエージェントレス接続先定義の接続先種別横のチェックボックスをオンにして，［リフレッシュ］ボタンをクリックすると，接続状態が最新の情報に更新されます。

［更新］ボタン[図データ]をクリックすると，［エージェントレス接続先定義］エリアの内容が最新の情報に更新されます。

6.3.2　エージェントレス接続先定義を追加する手順

JP1/AOにエージェントレス接続先定義を追加し，エージェントレス接続先として登録します。JP1/AOから接続を許可したい機器を，エージェントレス接続先定義として事前に登録することで，サービス実行時にアクセスできるようになります。なお，アクセスできる範囲は，タスクが所属するサービスグループに基づいて制限できます。この操作は，操作画面またはコマンドで実行できます。

操作できる権限およびロール：

Adminロールを持つユーザー

コマンドから操作する場合は，さらにOSのAdministrators権限またはroot権限が必要です。

操作画面からエージェントレス接続先定義を追加するには：

［管理］画面を表示します。

［管理］エリアで，［エージェントレス接続先定義］メニューを選択します。

［エージェントレス接続先定義］エリアで，［追加］ボタンをクリックします。

［エージェントレス接続先追加］ダイアログボックスで，定義情報を入力します。

［OK］ボタンをクリックします。

ヒント

サービスを実行する際に使用する認証情報は，次の方法で設定できます。

エージェントレス接続先定義として登録する

サービスの実行時に指定する

［接続テスト］ボタンをクリックすると，機器への接続をテストできます。

コマンドからエージェントレス接続先定義を追加するには：

setremoteconnectionコマンドを実行してください。

操作結果：

エージェントレス接続先定義が追加されます。追加されたエージェントレス接続先定義の情報が，［エージェントレス接続先定義］エリアに表示されます。

ヒント

エージェントレス接続先定義は，10,000件まで登録できます。

関連項目

6.3.6　エージェントレス接続先の定義情報として設定する項目について

6.3.3　エージェントレス接続先定義を編集する手順

運用開始後に各サービスグループから接続できる機器を変更する場合は，エージェントレス接続先定義を編集します。この操作は，操作画面またはコマンドで実行できます。

操作できる権限およびロール：

Adminロールを持つユーザー

コマンドから操作する場合は，さらにOSのAdministrators権限またはroot権限が必要です。

操作画面からエージェントレス接続先定義の定義情報を編集するには：

［管理］画面を表示します。

［管理］エリアで，［エージェントレス接続先定義］メニューを選択します。

［エージェントレス接続先定義］エリアで，対象のエージェントレス接続先定義の接続先種別横のチェックボックスをオンにして，［編集］ボタンをクリックします。

［エージェントレス接続先編集］ダイアログボックスで，定義情報を編集します。

［OK］ボタンをクリックします。

ヒント

［接続テスト］ボタンをクリックすると，機器への接続をテストできます。

コマンドからエージェントレス接続先定義の定義情報を編集するには：

setremoteconnectionコマンドを実行してください。

操作結果：

エージェントレス接続先定義の編集内容が反映されます。編集が反映されたエージェントレス接続先定義の情報が［エージェントレス接続先定義］エリアに表示されます。

関連項目

6.3.6　エージェントレス接続先の定義情報として設定する項目について

6.3.4　エージェントレス接続先定義を削除する手順

エージェントレス接続先定義を削除します。この操作は，操作画面またはコマンドで実行できます。

操作できる権限およびロール：

Adminロールを持つユーザー

コマンドから操作する場合は，さらにOSのAdministrators権限またはroot権限が必要です。

操作画面からエージェントレス接続先定義を削除するには：

［管理］画面を表示します。

［管理］エリアで，［エージェントレス接続先定義］メニューを選択します。

［エージェントレス接続先定義］エリアで，対象のエージェントレス接続先定義を選択して［削除］ボタンをクリックします。

ヒント

接続先種別横のチェックボックスで複数のエージェントレス接続先定義を選択できます。また，表ヘッダー横のチェックボックスをオンにすると，すべてのエージェントレス接続先定義を選択できます。

［削除］ダイアログボックスで，［OK］ボタンをクリックします。

コマンドからエージェントレス接続先定義を削除するには：

deleteremoteconnectionコマンドを実行してください。

操作結果：

選択したエージェントレス接続先定義が削除されます。

6.3.5　エージェントレス接続先定義の一覧を出力する手順

エージェントレス接続先定義の一覧をCSVファイルに出力します。この操作は，コマンドで実行できます。

操作できる権限およびロール：

OSのAdministrators権限またはroot権限に加え，Adminロールを持つユーザー

エージェントレス接続先定義の一覧を出力するには：

listremoteconnectionsコマンドを実行してください。

操作結果：

エージェントレス接続先定義の一覧がCSVファイルに出力されます。

関連項目

6.3.6　エージェントレス接続先の定義情報として設定する項目について

6.3.8　エージェントレス接続先定義の入力形式について

6.3.6　エージェントレス接続先の定義情報として設定する項目について

JP1/AOの操作画面またはコマンドで，エージェントレス接続先定義を追加したり，編集したりするときに設定する項目について説明します。

エージェントレス接続先定義は，大別して次の2種類の情報で構成されます。

接続先情報

エージェントレス接続先への接続を許可するための情報です。DefaultServiceGroup以外のサービスグループに所属するサービスを実行してエージェントレス接続先に接続する場合は，必ず設定してください。

認証情報

エージェントレス接続先との認証に使用する情報です。サービス実行時に認証情報を指定する場合は，エージェントレス接続先定義として認証情報を設定する必要はありません。

エージェントレス接続先定義の設定項目を次の表に示します。

表6‒3　エージェントレス接続先定義の設定項目

分類

項目

説明

接続先情報

接続先種別

次の中から種別を選択します。

ホスト名※1

IPv4

IPv6

接続先

接続先種別に応じて接続先を指定します。1,024文字まで入力できます。

次のどれかの方法で指定してください。

単一指定

範囲指定

全指定

サービスグループ

エージェントレス接続先と関連づけるサービスグループ名を指定します。

指定したサービスグループ内のサービスは，接続先に指定したエージェントレス接続先にだけアクセスできます。

DefaultServiceGroupを指定した場合，DefaultServiceGroup内のサービスからすべてのエージェントレス接続先にアクセスできます。

認証情報※2

プロトコル

次の中から接続先ホストとの通信で使用する認証用プロトコルを選択します。

SSH

Windows

Telnet

SSH認証方式

プロトコルにSSHを選択した場合，接続先ホストとの通信で使用する認証方式を指定します。

次のどれかを指定してください。

パスワード認証

公開鍵認証

キーボードインタラクティブ認証

ユーザーID

接続先ホストにリモートログインできるユーザーのユーザーIDを指定します。

ドメインユーザーを指定する場合は，次のどちらかの形式で指定してください。

ドメイン名¥ユーザー名

ユーザー名@ドメイン名

パスワード

ユーザーIDに対応するパスワードを指定します。

次のどちらかの場合は，必ず指定してください。

プロトコルにWindowsを選択している場合

SSH認証方式にパスワード認証またはキーボードインタラクティブ認証を選択している場合

スーパーユーザーのパスワード※3

プロトコルにSSHまたはTelnetを選択した場合，接続先ホストのスーパーユーザーのパスワードを指定します。

スーパーユーザーのパスワードを指定する必要があるかどうかは，サービステンプレートの定義内容（コマンドラインやファイル転送処理をroot権限で実行するかどうか）によって異なります。使用するサービステンプレートおよび部品の仕様を確認してください。

注※1　ホスト名のIPアドレス解決で2個以上のIPアドレスが取得された場合，取得されたすべてのIPアドレスが接続先に引き当てられます。

注※2　認証情報は，1つの接続先に対して1つだけ設定してください。同じ接続先に複数の認証情報を設定すると，認証に失敗するおそれがあります。

注※3

汎用コマンド実行部品，ファイル転送部品およびコンテンツ部品では，操作対象の機器がUNIXの場合，SSHで接続します。SSHで接続する場合は，認証情報のユーザーIDで指定したユーザーでログインします。ログインしたあとに，rootユーザーに昇格するように指定されている場合は，認証情報（スーパーユーザーのパスワード）を設定してください。rootユーザーに昇格するかどうかの指定方法は，部品によって異なります。

汎用コマンド実行部品およびファイル転送部品の場合

部品プロパティ「elevatePrivileges」にtrue(rootユーザーに昇格する)またはfalse(rootユーザーに昇格しない)を指定する。

コンテンツ部品の場合

rootユーザーに昇格する場合は，［部品作成］ダイアログボックスまたは［部品編集］ダイアログボックスの［root権限で実行(SSH接続用)］チェックボックスで，［有効］をチェックする。昇格しない場合はチェックしない。

ターミナルコマンド実行部品で，部品プロパティ「commandLine」のコマンドの値に予約プロパティ「reserved.terminal.suPassword」を指定する場合は，スーパーユーザーのパスワードを設定してください。

汎用コマンド実行部品，ファイル転送部品およびコンテンツ部品で，プロトコルにSSHを使用して接続先に接続する場合，接続先のデフォルトに指定されているシェルに条件があります。rootユーザーに昇格するかどうかで条件が異なります。次のとおり指定してください。

rootユーザーに昇格する場合

接続ユーザーおよびrootユーザーのデフォルトのシェルを，sh，bash，ksh，csh，またはtcshにする。

rootユーザーに昇格しない場合

接続ユーザーのデフォルトのシェルを，sh，bash，ksh，csh，またはtcshにする。

関連項目

6.3.7　ホスト名のIPアドレス解決について

6.3.8　エージェントレス接続先定義の入力形式について

6.3.9　デフォルトのエージェントレス接続先定義について

マニュアル『JP1/AO サービステンプレートリファレンス』－「汎用コマンド実行部品」，「ファイル転送部品」および「ターミナルコマンド実行部品」のトピック

6.3.7　ホスト名のIPアドレス解決について

エージェントレス接続先定義の接続先種別にホスト名を指定した場合，サービス実行時にIPアドレス解決が行われます。このとき，OSでIPアドレス解決できるホスト名を指定してください。

サービステンプレートを編集または作成する場合，接続先種別をホスト名で指定するときは，部品プロパティにも接続先種別をホスト名で指定する必要があります。一方，接続先種別をIPアドレスで指定するときは，部品プロパティには接続先種別をIPアドレスでもホスト名でも指定できます。これは，部品プロパティにホスト名を指定すると，自動的にIPアドレスに変換されてエージェントレス接続先定義に引き当てられるためです。

エージェントレス接続先定義の接続先種別と，部品プロパティの接続先の指定方法との対応を，次の表に示します。

表6‒4　接続先種別と接続先の指定方法との対応

エージェントレス接続先定義に指定する接続先種別

部品プロパティの接続先の指定方法

ホスト名※

IPv4

IPv6

ホスト名

○

×

×

IPv4

○

○

×

IPv6

○

×

○

（凡例）

○：指定できます。 ×：指定できません。

注※

部品プロパティにホスト名を指定した場合，ホスト名と一致するエージェントレス接続先定義があればホスト名が使用されます。ホスト名に一致するエージェントレス接続先定義がなければ，入力情報はIPアドレスに変換されます。その結果，IPv4アドレスが得られた場合はIPv4の定義が，IPv6アドレスが得られた場合はIPv6の定義がそれぞれ使用されます。部品プロパティに指定したホスト名およびIPアドレスと一致するエージェントレス接続先定義がない場合は接続に失敗します。

図6‒4　部品プロパティにホスト名を指定した場合の動作

6.3.8　エージェントレス接続先定義の入力形式について

エージェントレス接続先定義は，指定方法（単一指定，範囲指定，および全指定）に応じて入力形式が異なります。

表6‒5　接続先の入力形式

接続先種別

指定方法の分類

入力形式

説明

ホスト名

単一指定

正規表現で記述します。正規表現パターンはPCREに従って指定してください。正規表現で複数のホスト名を指定することもできます。

なお，エージェントレス接続先定義に登録されたホスト名と部品プロパティに指定されたホスト名の対応をチェックする際，大文字・小文字は区別しません。

範囲指定

全指定

IPv4

単一指定

xxx.xxx.xxx.xxx

xxx.xxx.xxx.xxxのIPアドレスを示します。

xxx

0以上255以下の数字です。

.

数字の区切りを示す記号です。

範囲指定

xxx.xxx.xxx.aaa-bbb

xxx.xxx.xxx.aaaからxxx.xxx.xxx.bbbまでのIPアドレスを示します。

xxx

0以上255以下の数字です。

.

数字の区切りを示す記号です。

aaa

0以上255以下の数字です。

-

範囲指定を表すための記号です。

bbb

aaa+1以上255以下の数字です。

全指定

*

すべてのIPアドレスを示します。

IPv6

単一指定

RFC2373に従ったユニキャストアドレスで指定できます。

範囲指定

RFC2373に従ったネットワークプレフィックスで範囲を指定できます。

全指定

*

すべてのIPアドレスを示します。

表6‒6　IPv4での指定例

指定例

説明

192.168.1.5

192.168.1.5のIPアドレスを示します。

192.168.1.1-255

192.168.1.1から192.168.1.255までのIPアドレスを示します。

192.168.1.5-15

192.168.1.5から192.168.1.15までのIPアドレスを示します。

*

すべてのIPアドレスを示します。

6.3.9　デフォルトのエージェントレス接続先定義について

インストール直後は，サービスグループがDefaultServiceGroupのサービスからすべての接続先ホストに接続できるエージェントレス接続先定義があらかじめ用意されています。

表6‒7　デフォルトのエージェントレス接続先定義の設定一覧

エージェントレス接続先定義

項目

値

IPv4用

接続先種別

IPv4

接続先

*

サービスグループ

DefaultServiceGroup

プロトコル

初期値なし

SSH認証方式

初期値なし

ユーザーID

初期値なし

パスワード

初期値なし

スーパーユーザーのパスワード

初期値なし

IPv6用

接続先種別

IPv6

接続先

*

サービスグループ

DefaultServiceGroup

プロトコル

初期値なし

SSH認証方式

初期値なし

ユーザーID

初期値なし

パスワード

初期値なし

スーパーユーザーのパスワード

初期値なし

6.4　ユーザーの管理

JP1/AOのユーザーを管理するための手順について説明します。

6.4.1　［ユーザー管理］画面

［ユーザー管理］画面では，JP1/AOのユーザーのプロファイル，権限，およびJP1/AOと連携するActive Directoryのグループを管理できます。

［ユーザー管理］画面は，［管理］エリアで［ユーザー管理］メニューを選択すると表示されます。

［ユーザー管理］画面の左側にはユーザーと権限の一覧がツリー表示され，ツリーで選択したメニューに応じて画面の右側が遷移します。なお，Active Directoryのグループの管理は，Active Directoryとのグループ連携を有効にしている場合に操作できます。

図6‒5　［ユーザー管理］画面

ヒント

［ツリー更新］ボタンをクリックすると，ツリーが最新の状態に更新されます。

関連項目

6.4.2　［ユーザー一覧］エリア

6.4.4　JP1/AOにユーザーを追加する手順

6.4.2　［ユーザー一覧］エリア

［ユーザー一覧］エリアでは，ユーザーの一覧を表示し，ユーザーを追加したり，削除したりできます。

［ユーザー一覧］エリアは，［ユーザー管理］画面で［ユーザー］メニューを選択すると表示されます。

図6‒6　［ユーザー一覧］エリア

［ユーザー一覧］エリアでは，次の操作ができます。

ユーザーの追加，削除

ユーザーのロック，ロック解除

認証方式の変更

なお，認証方式の変更は，外部認証サーバ連携コンフィグファイル（exauth.properties）でActive Directoryとの連携を設定している場合に操作できます。

表示項目について説明します。

ユーザー一覧

JP1/AOに登録されているユーザーの一覧が表示されます。表示項目のタイトルをクリックすると，昇順，または降順でソートできます。

表6‒8　ユーザー一覧の表示項目（［ユーザー一覧］エリア）

表示項目

説明

ユーザーID

ユーザーIDが表示されます。ユーザーIDをクリックすると，選択したユーザーの［プロファイル］エリアが表示されます。

状態

ユーザーの状態（有効，ロック中）が表示されます。

認証方式

外部認証サーバ連携コンフィグファイル（exauth.properties）でActive Directoryとの連携を設定している場合に，ユーザーの認証方式（内部，LDAP）が表示されます。

フルネーム

ユーザーの名前が表示されます。

説明

ユーザーの説明が表示されます。

関連項目

6.4.1　［ユーザー管理］画面

6.4.3　［権限］エリア

［権限］エリアは，権限を持つユーザーやグループを確認できます。

［権限］エリアは，［ユーザー管理］画面で［権限］メニューを選択すると表示されます。

図6‒7　［権限］エリア

表示項目について説明します。

登録状況

権限の登録状況が表示されます。

表6‒9　登録状況の表示項目（［権限］エリア）

項目

説明

登録されているアプリケーション数

設定されている権限数が表示されます。

登録されているユーザー数

権限に登録されているユーザー数が表示されます。外部認証連携が有効の場合は，登録されているユーザー数とグループ数の合計が表示されます。ただし，JP1/Baseの認証機能と連携する場合，JP1/Baseに登録されているJP1ユーザーおよびJP1資源グループはこの数に含まれません。

アプリケーション一覧

権限の一覧が表示されます。表示項目のタイトルをクリックすると，昇順，または降順でソートできます。

表6‒10　アプリケーション一覧の表示項目（［権限］エリア）

表示項目

説明

アプリケーション

権限名が表示されます。［権限名］をクリックすると，外部認証連携が無効の場合は，選択した権限の［権限を持つユーザー一覧］エリアが表示されます。外部認証連携が有効の場合は，選択した権限の［権限を持つユーザーとグループ一覧］エリアが表示されます。

ホスト名/IPアドレス

ホスト名またはIPアドレスが表示されます。

権限を持つユーザー数

権限を持つユーザー数が表示されます。外部認証連携が有効の場合は，権限を持つユーザー数とグループ数の合計が表示されます。ただし，JP1/Baseの認証機能と連携する場合，JP1/Baseに登録されているJP1ユーザーおよびJP1資源グループはこの数に含まれません。

関連項目

6.4.12　権限を持つユーザーを確認する手順

6.4.13　権限を持つユーザーとグループを確認する手順

6.4.4　JP1/AOにユーザーを追加する手順

JP1/AOを操作するためのユーザーを追加します。

操作できる権限およびロール：

User Management権限およびAdminロールの両方を持つユーザー

JP1/AOにユーザーを追加するには：

［管理］画面を表示します。

［管理］エリアで，［ユーザー管理］メニューを選択します。

［ユーザー管理］画面のツリーで［ユーザー］を選択します。

［ユーザー一覧］エリアで，［ユーザー追加］ボタンをクリックします。

［ユーザー追加］ダイアログボックスで，プロファイル情報を入力します。

設定項目は次のとおりです。

表6‒11　［ユーザー追加］ダイアログボックスの設定項目

項目

説明

ユーザーID

追加するユーザーのIDを入力します。256文字まで入力できます。

パスワード

追加するユーザーのパスワードを入力します。256文字まで入力できます。

パスワードの確認

［パスワード］で入力した文字列と同じ文字列を入力します。

フルネーム

追加するユーザーの名前を入力します。80文字まで入力できます。

E-mail

追加するユーザーのメールアドレスを入力します。255バイトまで入力できます。

説明

追加するユーザーの説明を入力します。80文字まで入力できます。

［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

ユーザーが追加されます。追加されたユーザーの情報が［ユーザー一覧］エリアに表示されます。

作成したユーザーをユーザーグループに追加し，ユーザーグループにサービスグループおよびロールを割り当ててください。

ヒント

ユーザーの認証方式には，JP1/AOにActive Directory連携が設定されている場合は「LDAP」が，設定されていない場合は「内部」がデフォルトで設定されます。

ユーザーの認証方式は，［認証方式変更］ダイアログボックスで変更できます。

関連項目

6.4.1　［ユーザー管理］画面

6.4.2　［ユーザー一覧］エリア

6.4.10　ユーザーの認証方式を変更する手順

6.4.5　管理者がほかのユーザーのユーザー情報を編集する手順

管理者が，自分以外のユーザーのユーザー情報を編集します。

操作できる権限およびロール：

User Management権限およびAdminロールの両方を持つユーザー

管理者がほかのユーザーのユーザー情報を編集するには：

［管理］画面を表示します。

［管理］エリアで，［ユーザー管理］メニューを選択します。

［ユーザー管理］画面のツリーで［ユーザー］を選択します。

［ユーザー一覧］エリアで，対象のユーザーIDをクリックします。

選択したユーザーの［プロファイル］エリアで，［プロファイル編集］ボタンをクリックします。

［プロファイル編集］ダイアログボックスで，ユーザー情報を編集します。なお，ユーザーIDは変更できません。

設定項目は，次のとおりです。

表6‒12　［プロファイル編集］ダイアログボックスの設定項目（［プロファイル］エリア）

項目

説明

フルネーム

ユーザー追加時に入力したフルネームが表示されます。フルネームは80文字以内で編集できます。

E-mail

ユーザー追加時に入力したE-mailが表示されます。E-mailは255バイト以内で編集できます。

説明

ユーザー追加時に入力した説明が表示されます。説明は80文字以内で編集できます。

［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

ユーザー情報の編集内容が反映されます。編集が反映されたユーザー情報が，［ユーザー一覧］エリアに表示されます。

関連項目

6.4.1　［ユーザー管理］画面

6.4.2　［ユーザー一覧］エリア

6.4.6　管理者がほかのユーザーのパスワードを変更する手順

管理者が，自分以外のユーザーのパスワードを変更します。ただし，対象のユーザーを外部認証サーバで管理している場合は，外部認証サーバ側で変更してください。

操作できる権限およびロール：

User Management権限およびAdminロールの両方を持つユーザー

管理者がほかのユーザーのパスワードを変更するには：

［管理］画面を表示します。

［管理］エリアで，［ユーザー管理］メニューを選択します。

［ユーザー管理］画面のツリーで［ユーザー］を選択します。

［ユーザー一覧］エリアで，対象のユーザーIDをクリックします。

選択したユーザーの［プロファイル］エリアで，［パスワード変更］ボタンをクリックします。

［パスワード変更］ダイアログボックスで，パスワード情報を変更します。

設定項目は次のとおりです。

表6‒13　［パスワード変更］ダイアログボックスの設定項目（［プロファイル］エリア）

項目

説明

新しいパスワード

新しいパスワードを入力します。256文字まで入力できます。

パスワードの確認

［新しいパスワード］で入力した文字列と同じ文字列を入力します。

［OK］ボタンをクリックします。

重要

JP1/AOをクラスタ構成で運用している場合にSystemアカウントのパスワードを変更するときは，クラスタを構成するすべてのノードで同一の設定を実施してください。

操作結果：

パスワードが変更されます。パスワードを変更されたユーザーは，新しいパスワードでログインできます。

6.4.7　User Management権限の設定を変更する手順

ユーザーに設定されているUser Management権限の設定を変更します。

操作できる権限およびロール：

User Management権限およびAdminロールの両方を持つユーザー

User Management権限の設定を変更するには：

［管理］画面を表示します。

［管理］エリアで，［ユーザー管理］メニューを選択します。

［ユーザー管理］画面のツリーで［ユーザー］を選択します。

［ユーザー一覧］エリアで，対象のユーザーIDをクリックします。

選択したユーザーの［プロファイル］エリアで，［権限変更］ボタンをクリックします。

［権限変更］ダイアログボックスで権限を変更します。

図6‒8　［権限変更］ダイアログボックス（［プロファイル］エリア）

［OK］ボタンをクリックします。

重要

ログイン中のユーザーの権限を変更した場合，そのユーザーのログイン中は変更前の権限が保持されます。そのため，ユーザーの権限を変更した場合，システム管理者は各ユーザーに直ちにログアウト・ログインをするようにアナウンスしてください。

JP1/AOでサービスを管理・実行するユーザーについては，User Management権限を設定するのではなく，ユーザーに割り当てられたユーザーグループに対してロールを設定します。

User Management権限を持つユーザーは自分の権限を解除することはできません。User Management権限を持つユーザーの権限を解除する場合は，User Management権限を持つほかのユーザーIDまたはSystemアカウントでJP1/AOにログインし，対象のユーザーの権限を変更します。

操作結果：

選択したユーザーのUser Management権限が変更されます。変更されたUser Management権限の情報が，ユーザーの［プロファイル］エリアに表示されます。

関連項目

6.4.1　［ユーザー管理］画面

6.4.2　［ユーザー一覧］エリア

6.4.8　ユーザーをロックする手順

ユーザーがJP1/AOにアクセスできないように，ロックします。ログイン中のユーザーをロックした場合，そのユーザーは操作を続行できなくなります。

操作できる権限およびロール：

User Management権限およびAdminロールの両方を持つユーザー

ユーザーをロックするには：

［管理］画面を表示します。

［管理］エリアで，［ユーザー管理］メニューを選択します。

［ユーザー管理］画面のツリーで［ユーザー］を選択します。

［ユーザー一覧］エリアで，対象のユーザーを選択して［ロック］ボタンをクリックします。

ヒント

ユーザーID横のチェックボックスで複数のユーザーを選択できます。また，表ヘッダー横のチェックボックスをオンにすると，ビルトインアカウント以外のユーザーをすべて選択できます。

［ロック］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

選択したユーザーがロックされます。ユーザーの状態（ロック中）が，［ユーザー一覧］エリアの状態列に表示されます。

関連項目

6.4.1　［ユーザー管理］画面

6.4.2　［ユーザー一覧］エリア

6.4.9　ユーザーのロックを解除する手順

ユーザーのロックを解除します。この操作は，操作画面またはコマンドで実行できます。

操作できる権限およびロール：

User Management権限およびAdminロールの両方を持つユーザー

コマンドから操作する場合は，さらにOSのAdministrators権限またはroot権限が必要です。

操作画面からユーザーのロックを解除するには：

［管理］画面を表示します。

［管理］エリアで，［ユーザー管理］メニューを選択します。

［ユーザー管理］画面のツリーで［ユーザー］を選択します。

［ユーザー一覧］エリアで，対象のユーザーを選択して［ロック解除］ボタンをクリックします。

ヒント

ユーザーID横のチェックボックスで複数のユーザーを選択できます。また，表ヘッダー横のチェックボックスをオンにすると，ビルトインアカウント以外のユーザーをすべて選択できます。

［ロック解除］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックします。

コマンドからユーザーのロックを解除するには：

hcmds64unlockaccountコマンドを実行してください。

操作結果：

ユーザーのロックが解除されます。ユーザーの状態（有効）が，［ユーザー一覧］エリアの状態列に表示されます。

関連項目

6.4.1　［ユーザー管理］画面

6.4.2　［ユーザー一覧］エリア

6.4.10　ユーザーの認証方式を変更する手順

ユーザーの認証方式を変更します。

操作できる権限およびロール：

User Management権限およびAdminロールの両方を持つユーザー

ユーザーの認証方式を変更するには：

［管理］画面を表示します。

［管理］エリアで，［ユーザー管理］メニューを選択します。

［ユーザー管理］画面のツリーで［ユーザー］を選択します。

［ユーザー一覧］エリアで，対象のユーザーを選択して［認証方式変更］ボタンをクリックします。

ヒント

ユーザーID横のチェックボックスで複数のユーザーを選択できます。また，表ヘッダー横のチェックボックスをオンにすると，ビルトインアカウント以外のユーザーをすべて選択できます。

［認証方式変更］ダイアログボックスの［認証方式］プルダウンメニューから，ユーザーの認証方式を選択します。

ユーザー認証をJP1/AOで行う場合は［内部］を，Active Directoryで行う場合は［LDAP］を選択してください。

［認証方式変更］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

ユーザーの認証方式が変更されます。

重要

JP1/AOでパスワードを管理していないユーザーの認証方式を［LDAP］から［内部］に変更した場合，ユーザーが自動的にロックされ，JP1/AOにログインできなくなります。JP1/AOでユーザーにパスワードを設定するか，認証方式を再び［LDAP］に変更すると，ロックは解除されます。

関連項目

6.4.1　［ユーザー管理］画面

6.4.2　［ユーザー一覧］エリア

6.4.6　管理者がほかのユーザーのパスワードを変更する手順

6.4.11　JP1/AOからユーザーを削除する手順

JP1/AOからユーザーを削除します。

操作できる権限およびロール：

User Management権限およびAdminロールの両方を持つユーザー

JP1/AOからユーザーを削除するには：

［管理］画面を表示します。

［管理］エリアで，［ユーザー管理］メニューを選択します。

［ユーザー管理］画面のツリーで［ユーザー］を選択します。

［ユーザー一覧］エリアで，対象のユーザーを選択して［ユーザー削除］ボタンをクリックします。

ヒント

ユーザーID横のチェックボックスで複数のユーザーを選択できます。また，表ヘッダー横のチェックボックスをオンにすると，ビルトインアカウント以外のユーザーをすべて選択できます。

［ユーザー削除］ダイアログボックスで，［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

選択したユーザーが削除されます。

関連項目

6.4.1　［ユーザー管理］画面

6.4.2　［ユーザー一覧］エリア

6.4.12　権限を持つユーザーを確認する手順

権限を持つユーザーを確認します。この操作は，外部認証連携が無効の場合にだけ実施できます。

操作できる権限およびロール：

User Management権限およびAdminロールの両方を持つユーザー

権限を持つユーザーを確認するには：

［管理］画面を表示します。

［管理］エリアで，［ユーザー管理］メニューを選択します。

［ユーザー管理］画面のツリーで［権限］を選択します。

［権限］エリアの［アプリケーション一覧］で，権限名をクリックします。

操作結果：

権限を持つユーザーの一覧が［権限を持つユーザー一覧］エリアに表示されます。表示項目のタイトルをクリックすると，昇順，または降順でソートできます。

図6‒9　［権限を持つユーザー一覧］エリア

表示項目について説明します。

表6‒14　権限を持つユーザー一覧の表示項目（［権限を持つユーザー一覧］エリア）

表示項目

説明

ユーザーID

権限を持つユーザーのユーザーIDが表示されます。ユーザーIDをクリックすると，選択したユーザーの［プロファイル］エリアが表示されます。

Admin

User Management権限を持っているユーザーにはチェックが表示されます。

関連項目

6.4.3　［権限］エリア

6.4.13　権限を持つユーザーとグループを確認する手順

権限を持つユーザーとグループを確認します。この操作は，外部認証連携が有効の場合にだけ実施できます。

操作できる権限およびロール：

User Management権限およびAdminロールの両方を持つユーザー

権限を持つユーザーとグループを確認するには：

［管理］画面を表示します。

［管理］エリアで，［ユーザー管理］メニューを選択します。

［ユーザー管理］画面のツリーで［権限］を選択します。

［権限］エリアの［アプリケーション一覧］で，権限名をクリックします。

操作結果：

権限を持つユーザーとグループの一覧が表示されます。表示項目のタイトルをクリックすると，昇順，または降順でソートできます。ただし，JP1/Baseの認証機能と連携する場合，JP1/Baseに登録されているJP1ユーザーおよびJP1資源グループは表示されません。

図6‒10　［権限を持つユーザーとグループ一覧］エリア

表示項目について説明します。

表6‒15　権限を持つユーザーとグループ一覧の表示項目（［権限を持つユーザーとグループ一覧］エリア）

表示項目

説明

ユーザーIDとグループ名

権限を持つユーザーのユーザーIDとグループ名が表示されます。ユーザーIDをクリックすると，選択したユーザーの［プロファイル］エリアが表示されます。

Admin

User Management権限を持っているユーザーとグループはチェックが表示されます。

関連項目

6.4.3　［権限］エリア

6.4.14　パスワードの条件の設定について

パスワードの条件（最小文字数，文字種の組み合わせなど）をセキュリティ定義ファイル（security.conf）で設定できます。

ただし，パスワードの条件を設定した場合，システム管理者は各ユーザーに直ちにパスワードを変更するようにアナウンスしてください。

新たに設定したパスワードの条件は，ユーザーを追加するとき，またはパスワードを変更するときに適用されます。既存のユーザーのパスワードに新たな条件は適用されないため，設定した条件をパスワードが満たしていない場合でもシステムにログインできます。そのため，すべてのユーザーのパスワードに新しい条件を適用したい場合，既存のユーザーが新しい条件を満たしたパスワードに変更する必要があります。

なお，クラスタシステムの場合は，実行系サーバと待機系サーバで同じ設定をしてください。

関連項目

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「セキュリティ定義ファイル（security.conf）」のトピック

6.5　ユーザーグループの管理

JP1/AOのユーザーグループを管理するための手順について説明します。

6.5.1　［ユーザーグループ］エリア

［ユーザーグループ］エリアでは，ユーザーグループ一覧の確認や，ユーザーグループの作成，編集，削除ができます。また，ユーザーグループにユーザーを割り当てたり，ユーザーグループとサービスグループとを関連付けたりできます。［ユーザーグループ］エリアは，ログインユーザーがUser Management権限を持つ場合に表示されます。

［ユーザーグループ］エリアは，［管理］画面で［ユーザーグループ］メニューを選択すると表示されます。

図6‒11　［ユーザーグループ］エリア

表示項目について説明します。

ユーザーグループ一覧

ユーザーグループの一覧が表示されます。表示項目のタイトルをクリックすると，昇順，または降順でソートできます。

表6‒16　ユーザーグループ一覧の表示項目

項目

説明

名前

ユーザーグループ名が表示されます。

説明

ユーザーグループの説明が表示されます。ビルトインユーザーグループの場合は「Built-in user group」が表示されます。※1

ユーザー数

そのユーザーグループに登録されているユーザー数が表示されます。※1

サービスグループ数

そのユーザーグループに登録されているサービスグループ数が表示されます。※1

Distinguished Name

Active Directoryのグループの識別名が表示されます。※2

注※1

Active Directoryのグループの場合，表示されません。

注※2

ビルトインユーザーグループおよびJP1/AOで作成したユーザーグループの場合，表示されません。

［ユーザー］タブ

ユーザーグループ一覧でユーザーグループを選択すると，選択したユーザーグループに所属するユーザーの一覧を確認できます。また，ユーザーを各ユーザーグループに割り当てられます。

［サービスグループ］タブ

ユーザーグループ一覧でユーザーグループを選択すると，そのユーザーグループに割り当てられているサービスグループの一覧を確認できます。また，サービスグループを各ユーザーグループに割り当てられます。

ヒント

［更新］ボタン[図データ]をクリックすると，最新の情報に更新されます。

関連項目

6.5.2　ユーザーグループを作成する手順

6.5.3　ユーザーグループを編集する手順

6.5.4　JP1/AOと連携するActive Directoryのグループを作成する手順

6.5.6　ユーザーグループにサービスグループとロールを設定する手順

6.5.5　ユーザーグループに所属するユーザーを設定する手順

6.5.7　ユーザーグループを削除する手順

6.5.2　ユーザーグループを作成する手順

JP1/AOにログインして操作を実行するためのユーザーグループを作成します。

操作できる権限およびロール：

User Management権限およびAdminロールの両方を持つユーザー

ユーザーグループを作成するには：

［管理］画面を表示します。

［管理］エリアで，［ユーザーグループ］メニューを選択します。

［ユーザーグループ］エリアで，［作成］ボタンをクリックします。

［ユーザーグループ作成］ダイアログボックスで，ユーザーグループの情報を入力します。

設定項目は次のとおりです。

表6‒17　［ユーザーグループ作成］ダイアログボックスの設定項目

項目

説明

名前

ユーザーグループの名称を入力します。64文字まで入力できます。

説明

ユーザーグループの説明を入力します。80文字まで入力できます。

［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

ユーザーグループが追加されます。追加されたユーザーグループの情報が，［ユーザーグループ］エリアに表示されます。

追加したユーザーグループには，1人以上のユーザーを所属させてください。また，ユーザーグループにはサービスグループを割り当ててください。ユーザーグループにサービスグループを割り当てることで，そのユーザーグループに所属するユーザーは，割り当てられたサービスグループに所属するリソースを操作したり，表示したりできるようになります。

関連項目

6.5.1　［ユーザーグループ］エリア

6.4.4　JP1/AOにユーザーを追加する手順

6.5.6　ユーザーグループにサービスグループとロールを設定する手順

6.6.2　サービスグループを作成する手順

6.5.3　ユーザーグループを編集する手順

ユーザーグループの情報を編集します。

操作できる権限およびロール：

User Management権限およびAdminロールの両方を持つユーザー

ユーザーグループを編集するには：

［管理］画面を表示します。

［管理］エリアで，［ユーザーグループ］メニューを選択します。

［ユーザーグループ］エリアで，対象のユーザーグループ名横のチェックボックスをオンにして，［編集］ボタンをクリックします。

［ユーザーグループ編集］ダイアログボックスで，ユーザーグループの情報を編集します。

設定項目は次のとおりです。

表6‒18　［ユーザーグループ編集］ダイアログボックスの設定項目

項目

説明

名前

ユーザーグループの名称を入力します。64文字まで入力できます。

説明

ユーザーグループの説明を入力します。80文字まで入力できます。

［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

ユーザーグループの編集内容が反映されます。編集内容が反映されたユーザーグループの情報が，［ユーザーグループ］エリアに表示されます。

関連項目

6.5.1　［ユーザーグループ］エリア

6.5.5　ユーザーグループに所属するユーザーを設定する手順

6.5.6　ユーザーグループにサービスグループとロールを設定する手順

6.5.4　JP1/AOと連携するActive Directoryのグループを作成する手順

Active Directoryとの連携で，グループ連携する場合，Active DirectoryのグループをJP1/AOのユーザーグループとして作成します。

操作できる権限およびロール

User Management権限およびAdminロールの両方を持つユーザー

JP1/AOと連携するActive Directoryのグループを作成するには：

［管理］画面を表示します。

［管理］エリアで，［ユーザー管理］メニューを選択します。

［ユーザー管理］画面のツリーで［グループ］を選択します。

［グループ一覧］エリアで，登録するグループが所属するドメイン名をクリックします。

［グループ一覧］エリアで，［グループ追加］ボタンをクリックします。

［グループ追加］ダイアログボックスの，［Distinguished Name］テキストボックスに，JP1/AOと連携するActive Directoryのグループの識別名を入力します。

識別名は，RFC 4514の規格に従って入力してください。

必要に応じて，［チェックDN］ボタンをクリックします。

入力した識別名の指定方法が正しいかどうか，および識別名がActive Directoryに登録されているかどうかが検証されます。

［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

JP1/AOと連携するActive Directoryのグループが作成されます。

関連項目

6.5.1　［ユーザーグループ］エリア

6.5.5　ユーザーグループに所属するユーザーを設定する手順

ユーザーグループには，1人以上のユーザーを所属させる必要があります。ユーザーグループに所属するユーザーを設定します。

操作できる権限およびロール：

User Management権限およびAdminロールの両方を持つユーザー

ユーザーグループに所属するユーザーを設定するには：

［管理］画面を表示します。

［管理］エリアで，［ユーザーグループ］メニューを選択します。

［ユーザーグループ］エリアで，対象のユーザーグループ名横のチェックボックスをオンにして，［ユーザー］タブの［割り当て］ボタンをクリックします。

［ユーザー割り当て］ダイアログボックスで，ユーザーグループに所属するユーザーを設定します。

図6‒12　［ユーザー割り当て］ダイアログボックス

ユーザーグループに所属するユーザーを追加する場合

［選択可能ユーザー］からユーザーグループに割り当てたいユーザーを選択して，［▼追加］ボタンをクリックします。

ユーザーグループに所属するユーザーを削除する場合

［選択済みユーザー］からユーザーグループの割り当てを削除したいユーザーを選択して，［▲削除］ボタンをクリックします。

［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

ユーザーグループに所属するユーザーが設定されます。ユーザーは，所属するユーザーグループのロールでJP1/AOを操作できるようになります。

設定されたユーザーの情報が，［ユーザーグループ］エリアの［ユーザー］タブに表示されます。

重要

ログイン中のユーザーに対してユーザーグループの権限を変更した場合，そのユーザーのログイン中は変更前の権限が保持されます。そのため，ユーザーグループの権限を変更した場合，システム管理者は各ユーザーに直ちにログアウト・ログインをするようにアナウンスしてください。

関連項目

6.5.1　［ユーザーグループ］エリア

6.5.2　ユーザーグループを作成する手順

6.5.6　ユーザーグループにサービスグループとロールを設定する手順

サービスグループは，1つ以上のユーザーグループに所属させる必要があります。ユーザーグループに，サービスグループとロールを設定します。

ヒント

JP1/AOのユーザーグループとして登録したActive Directoryのグループにも，サービスグループとロールを割り当ててください。この場合も，次の手順に従ってください。

操作できる権限およびロール：

User Management権限およびAdminロールの両方を持つユーザー

ユーザーグループにサービスグループとロールを設定するには：

［管理］画面を表示します。

［管理］エリアで，［ユーザーグループ］メニューを選択します。

［ユーザーグループ］エリアで，対象のユーザーグループ名横のチェックボックスをオンにして，［サービスグループ］タブの［割り当て］ボタンをクリックします。

［サービスグループ割り当て］ダイアログボックスで，ユーザーグループに割り当てるサービスグループとロールを設定します。

図6‒13　［サービスグループ割り当て］ダイアログボックス

ユーザーグループに割り当てるサービスグループを追加する場合

［選択可能サービスグループ］からユーザーグループに割り当てたいサービスグループを選択して，［▼追加］ボタンをクリックします。

また，［選択済みサービスグループ］の［ロール］列で，サービスグループに対するロールを選択します。

ユーザーグループに割り当てたサービスグループを削除する場合

［選択済みサービスグループ］からユーザーグループの割り当てを削除したいサービスグループを選択して，［▲削除］ボタンをクリックします。

［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

ユーザーグループに，サービスグループおよびロールが設定されます。設定したサービスグループおよびロールの情報が，［ユーザーグループ］エリアの［サービスグループ］タブに表示されます。

関連項目

6.5.1　［ユーザーグループ］エリア

6.5.2　ユーザーグループを作成する手順

6.6.2　サービスグループを作成する手順

6.5.7　ユーザーグループを削除する手順

ユーザーグループを削除します。

操作できる権限およびロール：

User Management権限およびAdminロールの両方を持つユーザー

ユーザーグループを削除するには：

［管理］画面を表示します。

［管理］エリアで，［ユーザーグループ］メニューを選択します。

［ユーザーグループ］エリアで，対象のユーザーグループを選択して［削除］ボタンをクリックします。

ヒント

ユーザーグループ名横のチェックボックスで複数のユーザーグループを選択できます。また，表ヘッダー横のチェックボックスをオンにすると，すべてのユーザーグループを選択できます。

［削除］ダイアログボックスで削除対象のユーザーグループを確認し，［OK］ボタンをクリックします。

重要

Hitachi Command Suite製品のロールが設定されているユーザーグループは削除できません。削除したい場合は，Hitachi Command Suite製品側でロールの設定を解除する必要があります。JP1/AOではHitachi Command Suite製品で設定されたロールを変更できません。

操作結果：

選択したユーザーグループが削除されます。

関連項目

6.5.1　［ユーザーグループ］エリア

6.6　サービスグループの管理

JP1/AOのサービスグループを管理するための手順について説明します。

6.6.1　［サービスグループ］エリア

［サービスグループ］エリアは，サービスグループ一覧の確認や，サービスグループの作成，編集，削除ができます。また，サービスグループに所属するサービスを確認したり，サービスグループをユーザーグループに割り当てたりできます。

［サービスグループ］エリアは，［管理］エリアで［サービスグループ］メニューを選択すると表示されます。

図6‒14　［サービスグループ］エリア

表示項目について説明します。

サービスグループ一覧

サービスグループの一覧が表示されます。表示項目のタイトルをクリックすると，昇順，または降順でソートできます。

表6‒19　サービスグループ一覧の表示項目

表示項目

説明

サービスグループ

サービスグループ名が表示されます。

説明

サービスグループの説明が表示されます。

サービス数

そのサービスグループが割り当てられているサービス数が表示されます。

ユーザーグループ数

そのサービスグループが割り当てられているユーザーグループ数が表示されます。

［サービス］タブ

サービスグループ一覧でサービスグループを選択すると，選択したサービスグループに所属するサービスの一覧を確認できます。サービス名をクリックすると，選択したサービスの概要を確認できます。また，サービスの作成，複製，削除ができます。

［パーミッション］タブ

サービスグループ一覧でサービスグループを選択すると，そのサービスグループが割り当てられているユーザーグループの一覧を確認できます。また，サービスグループを各ユーザーグループに割り当てられます。

ヒント

［更新］ボタン[図データ]をクリックすると，最新の情報に更新されます。

関連項目

6.5.5　ユーザーグループに所属するユーザーを設定する手順

6.6.2　サービスグループを作成する手順

6.6.3　サービスグループを編集する手順

6.6.4　サービスグループを削除する手順

6.6.2　サービスグループを作成する手順

サービスやユーザグループなどの単位でサービスグループを作成します。

重要

事前にユーザーグループを作成してから，サービスグループを作成してください。

操作できる権限およびロール：

Adminロールを持つユーザー

サービスグループを作成するには：

［管理］画面を表示します。

［管理］エリアで，［サービスグループ］メニューを選択します。

［サービスグループ］エリアで，［作成］ボタンをクリックします。

［サービスグループ作成］ダイアログボックスで，サービスグループの情報を入力します。

設定項目は，次のとおりです。

表6‒20　［サービスグループ作成］ダイアログボックスの設定項目

項目

説明

名前

サービスグループ名を入力します。80文字まで入力できます。ただし，JP1/Baseと連携してユーザー認証する場合は，63文字までとしてください。

説明

サービスグループの説明を入力します。80文字まで入力できます。

重要

サービスグループの名前として，「All Resources」は使用できません。

［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

サービスグループが作成されます。作成されたサービスグループの情報が，［サービスグループ］エリアに表示されます。

サービスグループは，1つ以上のユーザーグループに所属させてください。サービスグループをユーザーグループに割り当てることで，そのユーザーグループに所属するユーザーは，割り当てられたサービスグループに所属するリソースを操作したり，表示したりできるようになります。

関連項目

6.6.1　［サービスグループ］エリア

6.5.2　ユーザーグループを作成する手順

6.5.6　ユーザーグループにサービスグループとロールを設定する手順

6.6.3　サービスグループを編集する手順

サービスグループを編集します。

操作できる権限およびロール：

Adminロールを持つユーザー

サービスグループを編集するには：

［管理］画面を表示します。

［管理］画面エリアで，［サービスグループ］を選択します。

［サービスグループ］エリアで，対象のサービスグループ名横のチェックボックスをオンにして，［編集］ボタンをクリックします。

［サービスグループ編集］ダイアログボックスで，サービスグループ名および説明を編集します。

設定項目は，次のとおりです。

表6‒21　［サービスグループ編集］ダイアログボックスの設定項目

項目

説明

名前

サービスグループ名を入力します。80文字まで入力できます。ただし，JP1/Baseと連携してユーザー認証する場合は，63文字までとしてください。

説明

サービスグループの説明を入力します。80文字まで入力できます。

重要

サービスグループの名前として，「All Resources」は使用できません。

［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

サービスグループの編集内容が反映されます。編集したサービスグループの情報が，［サービスグループ］エリアに表示されます。

関連項目

6.6.1　［サービスグループ］エリア

6.6.4　サービスグループを削除する手順

サービスグループを削除します。

操作できる権限およびロール：

Adminロールを持つユーザー

サービスグループを削除するには：

［管理］画面を表示します。

［管理］エリアで，［サービスグループ］メニューを選択します。

［サービスグループ］エリアで，対象のサービスグループ名横のチェックボックスをオンにして［削除］ボタンをクリックします。

ヒント

サービスグループ名横のチェックボックスで複数のサービスグループを選択できます。また，表ヘッダー横のチェックボックスをオンにすると，すべてのサービスグループを選択できます。

［サービスグループ削除］ダイアログボックスで，［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

選択したサービスグループが削除されます。

関連項目

6.6.1　［サービスグループ］エリア

6.7　サービス共有プロパティの設定

サービス間でプロパティを共有するサービス共有プロパティの設定手順について説明します。サービス共有プロパティを設定することで，複数のサービスで値を共有して参照したり，更新したりできるようになります。サービス共有プロパティは，［管理］画面の［システム設定］メニューと［サービス共有プロパティ］メニューから確認および設定できます。

6.7.1　［システム設定］エリア

［システム設定］エリアでは，ビルトインサービス共有プロパティのうち，E-mailおよびシステム・パラメータに関する設定を確認したり，変更したりできます。

［システム設定］エリアは，［管理］画面で［システム設定］メニューを選択すると表示されます。

図6‒15　［システム設定］エリア

表示項目について説明します。

E-mail

E-mailに関するサービス共有プロパティの設定が表示されます。

システム・パラメータ

通知とタスクしきい値に関するサービス共有プロパティの設定が表示されます。

ヒント

［更新］ボタン[図データ]をクリックすると，最新の情報に更新されます。

関連項目

6.7.3　［システム設定］エリアからサービス共有プロパティを編集する手順

6.7.5　ビルトインサービス共有プロパティ一覧

6.7.2　［サービス共有プロパティ］エリア

［サービス共有プロパティ］エリアでは，ビルトインサービス共有プロパティのうち，秘密鍵のパスフレーズ（SSH 公開鍵認証用）と，各サービステンプレートに設定されたサービス共有プロパティの設定を確認したり，変更したりできます。

［サービス共有プロパティ］エリアは，［管理］画面で［サービス共有プロパティ］メニューを選択すると表示されます。

図6‒16　［サービス共有プロパティ］エリア

表示項目について説明します。

サービス共有プロパティ

サービス共有プロパティ情報の一覧が表示されます。表示項目のタイトルをクリックすると，昇順，または降順でソートできます。

表6‒22　サービス共有プロパティ一覧の表示項目（［サービス共有プロパティ］エリア）

表示項目

説明

名前

サービス共有プロパティ名が表示されます。

説明

サービス共有プロパティの説明が表示されます。

ヒント

［更新］ボタン[図データ]をクリックすると，最新の情報に更新されます。

関連項目

6.7.4　［サービス共有プロパティ］エリアからサービス共有プロパティを編集する手順

6.7.5　ビルトインサービス共有プロパティ一覧

6.7.3　［システム設定］エリアからサービス共有プロパティを編集する手順

［システム設定］エリアからサービス共有プロパティを編集します。ここでは，ビルトインサービス共有プロパティのうち，E-mailおよびシステム・パラメータに関する設定を編集できます。

操作できる権限およびロール：

Adminロールを持つユーザー

［システム設定］エリアからサービス共有プロパティを編集するには：

［管理］画面を表示します。

［管理］エリアで，［システム設定］メニューを選択します。

［システム設定］エリアの［編集］ボタンをクリックします。

プロパティ値を編集し，［保存］ボタンをクリックします。

図6‒17　［システム設定］エリア（編集時）

操作結果：

サービス共有プロパティの値の編集内容が反映されます。設定した値が，［システム設定］エリアの値の列に表示されます。

関連項目

6.7.1　［システム設定］エリア

6.7.5　ビルトインサービス共有プロパティ一覧

6.7.6　サービス共有プロパティ編集時の注意事項

6.7.4　［サービス共有プロパティ］エリアからサービス共有プロパティを編集する手順

［サービス共有プロパティ］エリアからサービス共有プロパティを編集します。ここでは，ビルトインサービス共有プロパティのうち，秘密鍵のパスフレーズ（SSH 公開鍵認証用）と，各サービステンプレートに設定されたサービス共有プロパティの設定を編集できます。

操作できる権限およびロール：

Adminロールを持つユーザー

［サービス共有プロパティ］エリアからサービス共有プロパティを編集するには：

［管理］画面を表示します。

［管理］エリアで，［サービス共有プロパティ］メニューを選択します。

［サービス共有プロパティ］エリアで，編集対象のサービス共有プロパティを選択して［編集］ボタンをクリックします。

［サービス共有プロパティ設定］ダイアログボックスで，プロパティ値を編集し，［OK］ボタンをクリックします。

図6‒18　［サービス共有プロパティ設定］ダイアログボックス

操作結果：

サービス共有プロパティの値の編集内容が反映されます。設定した値が，［サービス共有プロパティ］エリアの値の列に表示されます。

関連項目

6.7.2　［サービス共有プロパティ］エリア

6.7.5　ビルトインサービス共有プロパティ一覧

6.7.6　サービス共有プロパティ編集時の注意事項

6.7.5　ビルトインサービス共有プロパティ一覧

ビルトインサービス共有プロパティには，JP1/AOシステムで使用する次の項目があらかじめ定義されていて，JP1/AOで共通のプロパティとして使用されます。

表6‒23　ビルトインサービス共有プロパティ一覧

設定画面

項目

説明

システム設定（E-mail）

SMTP

IPアドレスまたはホスト名

SMTPサーバのアドレスを設定します。IPv4，IPv6，またはホスト名で指定できます。

ポート番号

SMTPサーバのポート番号を設定します。

デフォルトは「25」です。

ユーザーID

SMTPサーバにログインするユーザーのユーザーIDを設定します。

ドメインユーザーを指定する場合は，次のどちらかの形式で指定してください。

ドメイン名¥ユーザー名

ユーザー名@ドメイン名

パスワード

SMTPサーバにログインするユーザーのパスワードを設定します。

通知メールアドレス

From

通知メールの送信元(From)を設定します。

To※

通知メールの送信先(To)を設定します。「,」で区切ることで複数のメールアドレスを指定できます。

Cc※

通知メールの送信先(Cc)を設定します。「,」で区切ることで複数のメールアドレスを指定できます。

Bcc※

通知メールの送信先(Bcc)を設定します。「,」で区切ることで複数のメールアドレスを指定できます。

システム設定（システム・パラメータ）

通知設定

E-mail通知

メール通知機能の「ON」/「OFF」の設定をします。

デフォルトは「OFF」です。

タスクしきい値設定

ログ出力レベル

タスクのログ出力レベルを設定します。

デフォルトは「10」です。

サービス共有プロパティ

秘密鍵のパスフレーズ（SSH公開鍵認証用）

SSH接続で公開鍵認証を使用する場合に，秘密鍵のパスフレーズを指定します。

注※

メールアドレスが有効なものであることを確認してください。複数のメールアドレスを指定した場合，1つでも無効なメールアドレスがあると，すべてのメールアドレスに対してメールが送信されません。

関連項目

付録A.4　メール通知の設定項目一覧

8.9.3　タスクログの詳細

6.7.6　サービス共有プロパティ編集時の注意事項

［システム設定］エリアおよび［サービス共有プロパティ］エリアに表示されるサービス共有プロパティのプロパティ値は，Adminロールを持つユーザーが編集できます。

サービス共有プロパティのプロパティ値を編集すると，サービスを実行した時点（タスクが生成された時点）で設定が適用されます。そのため，サービス実行後にサービス共有プロパティのプロパティ値を編集した場合，実行済みのサービスには編集内容が適用されません。また，［サービス実行］画面で設定したプロパティの値は，そのサービスから生成されるタスクにだけ有効です。実行済みのサービスに適用する場合は，サービスを停止して再度実行する必要があります。

図6‒19　サービス実行後にサービス共有プロパティのプロパティ値を編集した場合の動作

ビルトインサービス共有プロパティのプロパティ値をサービス実行後に編集した場合は，システムがプロパティを使用する時点で適用されます。例えば，サービス実行後に通知メールの送信先（TO）のプロパティ値を編集した場合，メールを通知するタイミングで設定が適用されます。

なお，ビルトインサービス共有プロパティと同じキー名称のプロパティをサービステンプレートのサービス共有プロパティとして定義することもできます。その場合，サービス共有プロパティのプロパティ値を編集するとサービス実行時に適用されます。

6.8　プロファイル情報の設定

ログインユーザーが，自分のプロファイル情報を確認し，必要に応じて設定を変更します。

6.8.1　［プロファイル］画面

［プロファイル］画面では，ユーザーのプロファイル情報や設定されている権限を確認したり，プロファイル情報を編集したり，パスワードを変更したりできます。

［プロファイル］画面は，JP1/AOの操作画面の［ツール］メニューから［ユーザープロファイル］メニューを選択すると表示されます。

ヒント

Adminロールを持つユーザーが操作する場合は，［ユーザー管理］画面－［管理］エリアで［プロファイル］メニューを選択しても同じ操作ができます。

図6‒20　［プロファイル］画面

表示項目について説明します。

プロファイル

ユーザーのプロファイル情報の一覧が表示されます。

表6‒24　プロファイルの表示項目（［プロファイル］画面）

表示項目

説明

ユーザーID

ユーザーのIDが表示されます。

フルネーム

ユーザーの名前が表示されます。

E-mail

ユーザーのメールアドレスが表示されます。

説明

ユーザーの説明が表示されます。

設定されている権限

ユーザーが持っている権限の一覧が表示されます。表示項目のタイトルをクリックすると，昇順，または降順でソートできます。

表6‒25　設定されている権限の表示項目（［プロファイル］画面）

表示項目

説明

アプリケーション

設定されている権限の名称が表示されます。

Admin

ユーザーがUser Management権限を持っている場合，チェックが表示されます。

関連項目

6.8.2　ログインユーザーが自分のユーザー情報を編集する手順

6.8.3　ログインユーザーが自分のパスワードを変更する手順

6.8.2　ログインユーザーが自分のユーザー情報を編集する手順

ログインユーザーが，自分のユーザー情報を編集します。

操作できる権限およびロール：

すべてのユーザー

ログインユーザーが自分のユーザー情報を編集するには：

JP1/AOのメイン画面の［ツール］メニューから［ユーザープロファイル］メニューを選択します。

［プロファイル］画面で，［プロファイル編集］ボタンをクリックします。

［プロファイル編集］ダイアログボックスで，ユーザー情報を編集します。

設定項目は，次のとおりです。なお，ユーザーIDは変更できません。

表6‒26　［プロファイル編集］ダイアログボックスの設定項目

項目

説明

フルネーム

ユーザー追加時に入力したフルネームが表示されます。フルネームは80文字以内で変更できます。

E-mail

ユーザー追加時に入力したメールアドレスが表示されます。E-mailは255バイト以内で変更できます。

説明

ユーザー追加時に入力した説明が表示されます。説明は80文字以内で変更できます。

［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

ユーザー情報の編集内容が反映されます。編集したユーザー情報が，［プロファイル］画面に表示されます。

関連項目

6.8.1　［プロファイル］画面

6.8.3　ログインユーザーが自分のパスワードを変更する手順

ログインユーザーが，自分のパスワードを変更します。自分のユーザーアカウントが外部認証サーバで管理されている場合は，外部認証サーバ側で変更してください。

操作できる権限およびロール：

すべてのユーザー

ログインユーザーが自分のパスワードを変更するには：

JP1/AOの操作画面の［ツール］メニューから［ユーザープロファイル］メニューを選択します。

［プロファイル］画面で，［パスワード変更］ボタンをクリックします。

［パスワード変更］ダイアログボックスで，パスワード情報を変更します。

設定項目は，次のとおりです。

表6‒27　［パスワード変更］ダイアログボックスの設定項目

項目

説明

古いパスワード

現在のパスワードを入力します。

新しいパスワード

新しいパスワードを入力します。256文字まで入力できます。

パスワードの確認

［新しいパスワード］で入力した文字列と同じ文字列を入力します。

［OK］ボタンをクリックします。

操作結果：

パスワードが変更されます。次回のログイン時から，新しいパスワードでログインできます。

関連項目

6.8.1　［プロファイル］画面

7　メンテナンス

JP1/AOシステムのバックアップ，リストア，メンテナンス，サービスの開始と停止，およびバックアップファイルを使用して遠隔地でJP1/AOサーバを復元する手順について説明します。なお，操作画面が起動中の場合，JP1/AOのサービスを再開したときは操作画面にログインし直す必要があります。

7.1　JP1/AOシステムをバックアップする手順（非クラスタ構成の場合）

JP1/AOのリプレースやデータベースのメンテナンスなどを実施する前に，JP1/AOの設定情報やデータベース情報をバックアップします。

重要

JP1/AOのバックアップ・リストア時には，タスクの詳細情報の一部（ステップ一覧および進捗状況）が削除されたり，タスクの状態が一部変更されたりします。

バックアップ作業の前にlisttasksコマンドを実行することで，タスク詳細情報を出力しておくことができます。また，出力したタスク詳細情報を使用して，リストア後にsubmittaskコマンドを実行すると，指定日時実行タスクおよび定期実行タスクを同一の設定で別のタスクとして一括再登録できます。

バックアップフォルダに，十分な空き容量があることを確認します。必要な空き容量については，マニュアルコマンド・API リファレンス－「backupsystem（JP1/AOシステムのバックアップ）」のトピックを参照してください。

操作できる権限およびロール：

OSのAdministrators権限またはroot権限を持つユーザー

JP1/AOシステムをバックアップするには（非クラスタ構成の場合）：

実行中，応答待ち中，異常検出，長期実行中，および停止中の状態のタスクがないことを確認します。ある場合は，タスクを実行停止するか，正常終了または失敗の状態になるまで待ちます。

hcmds64srvコマンドにstopオプションを指定して実行し，JP1/AOシステムを停止します。

backupsystemコマンドを実行して，JP1/AOの設定情報やデータベース情報をバックアップします。

ヒント

backupsystemコマンドでは，次のファイルはバックアップされません。必要に応じて手動でバックアップしてください。

https接続用のSSLサーバ証明書ファイル

https接続用の秘密鍵ファイル

公開鍵認証用の秘密鍵ファイル

hcmds64srvコマンドにstartオプションを指定して実行し，JP1/AOシステムを開始します。

操作結果：

指定したバックアップフォルダに，データがバックアップされます。

関連項目

7.15　バックアップ・リストア時の注意事項

マニュアル『JP1/AO コマンド・APIリファレンス』－「backupsystem（JP1/AOシステムのバックアップ）」のトピック

7.2　JP1/AOシステムをバックアップする手順（Windowsのクラスタ構成の場合）

JP1/AOのリプレースやデータベースのメンテナンスなどを実施する前に，JP1/AOの設定情報やデータベース情報をバックアップします。

重要

JP1/AOのバックアップ・リストア時には，タスクの詳細情報の一部（ステップ一覧および進捗状況）が削除されたり，タスクの状態が一部変更されたりします。

バックアップフォルダに，十分な空き容量があることを確認します。必要な空き容量については，マニュアルコマンド・API リファレンス－「backupsystem（JP1/AOシステムのバックアップ）」のトピックを参照してください。

操作できる権限およびロール：

OSのAdministrators権限およびクラスタの管理権限を持つドメインユーザー

JP1/AOシステムをバックアップするには（クラスタ構成の場合）：

実行中，応答待ち中，異常検出，長期実行中，および停止中の状態のタスクがないことを確認します。ある場合は，タスクを実行停止するか，正常終了または失敗の状態になるまで待ちます。

クラスタソフト上に登録されている次のサービスおよびスクリプトをオフラインにします。

HAutomation Engine Web Service

HBase 64 Storage Mgmt Web Service

HBase 64 Storage Mgmt SSO Service

HBase 64 Storage Mgmt Web SSO Service

Hitachi Command Suite製品のサービス

hcmds64srvコマンドにstopオプションを指定して実行し，JP1/AOシステムを停止します。

クラスタソフト上に登録されているサービス「HiRDB/ClusterService _HD1」をオフラインにします。

クラスタソフト上に登録されている次のサービスおよびスクリプトのフェールオーバーを抑止します。

クラスタソフトで，リソースが失敗状態になった場合は再起動しないよう設定します。

HiRDB/ClusterService _HD1

HBase 64 Storage Mgmt SSO Service

HBase 64 Storage Mgmt Web Service

HBase 64 Storage Mgmt Web SSO Service

HAutomation Engine Web Service

Hitachi Command Suite製品のサービス

backupsystemコマンドを実行して，JP1/AOの設定情報やデータベース情報をバックアップします。

ヒント

backupsystemコマンドでは，次のファイルはバックアップされません。必要に応じて手動でバックアップしてください。

https接続用のSSLサーバ証明書ファイル

https接続用の秘密鍵ファイル

公開鍵認証用の秘密鍵ファイル

hcmds64srvコマンドにstopオプションを指定して実行し，JP1/AOシステムを停止します。

クラスタソフト上に登録されている次のサービスおよびスクリプトのフェールオーバーを有効化します。

クラスタソフトで，リソースが失敗状態になった場合は現在のノードでリソースの再起動を試みる設定と，再起動に失敗した場合は対象のリソースをフェールオーバーする設定をします。

HiRDB/ClusterService _HD1

HBase 64 Storage Mgmt SSO Service

HBase 64 Storage Mgmt Web Service

HBase 64 Storage Mgmt Web SSO Service

HAutomation Engine Web Service

Hitachi Command Suite製品のサービス

クラスタソフト上に登録されている次のサービスおよびスクリプトをオンラインにします。

HiRDB/ClusterService _HD1

HBase 64 Storage Mgmt SSO Service

HBase 64 Storage Mgmt Web Service

HBase 64 Storage Mgmt Web SSO Service

HAutomation Engine Web Service

Hitachi Command Suite製品のサービス

操作結果：

指定したバックアップフォルダに，データがバックアップされます。

関連項目

7.15　バックアップ・リストア時の注意事項

7.3　JP1/AOシステムをバックアップする手順（Linuxのクラスタ構成の場合）

JP1/AOのリプレースやデータベースのメンテナンスなどを実施する前に，JP1/AOの設定情報やデータベース情報をバックアップします。

重要

JP1/AOのバックアップ・リストア時には，タスクの詳細情報の一部（ステップ一覧および進捗状況）が削除されたり，タスクの状態が一部変更されたりします。

バックアップフォルダに，十分な空き容量があることを確認します。必要な空き容量については，マニュアルコマンド・API リファレンス－「backupsystem（JP1/AOシステムのバックアップ）」のトピックを参照してください。

操作できる権限およびロール：

OSのroot権限およびクラスタの管理権限を持つユーザー

JP1/AOシステムをバックアップするには（クラスタ構成の場合）：

実行中，応答待ち中，異常検出，長期実行中，および停止中の状態のタスクがないことを確認します。ある場合は，タスクを実行停止するか，正常終了または失敗の状態になるまで待ちます。

クラスタソフト上で，JP1/AOが登録されたリソースグループをオフラインにします。

次のリソースの起動，停止，および動作監視を無効にします。手順の詳細はクラスタソフトのドキュメントを参照してください。

共通コンポーネントのデータベース

HBase 64 Storage Mgmt SSO Service

HBase 64 Storage Mgmt Web SSO Service

HBase 64 Storage Mgmt Web Service

HAutomation Engine Web Service

クラスタソフト上で，JP1/AOが登録されたリソースグループをオンラインにします。

backupsystemコマンドを実行して，JP1/AOの設定情報やデータベース情報をバックアップします。

ヒント

backupsystemコマンドでは，次のファイルはバックアップされません。必要に応じて手動でバックアップしてください。

https接続用のSSLサーバ証明書ファイル

https接続用の秘密鍵ファイル

公開鍵認証用の秘密鍵ファイル

作成したクラスタサービス制御コマンド

クラスタソフト上で，JP1/AOが登録されたリソースグループをオフラインにします。

次のリソースの起動，停止，および動作監視を有効にします。手順の詳細はクラスタソフトのドキュメントを参照してください。

共通コンポーネントのデータベース

HBase 64 Storage Mgmt SSO Service

HBase 64 Storage Mgmt Web SSO Service

HBase 64 Storage Mgmt Web Service

HAutomation Engine Web Service

クラスタソフト上で，JP1/AOが登録されたリソースグループをオンラインにします。

操作結果：

指定したバックアップフォルダに，データがバックアップされます。

関連項目

7.15　バックアップ・リストア時の注意事項

7.4　JP1/AOシステムをリストアする手順（非クラスタ構成の場合）

JP1/AOのリプレースやデータベースのメンテナンスなどを実施したあと，JP1/AOのバックアップしたデータをサーバにリストアします。

重要

JP1/AOのバックアップ・リストア時には，タスクの詳細情報の一部（ステップ一覧および進捗状況）が削除されたり，タスクの状態が一部変更されたりします。

バックアップ作業の前にlisttasksコマンドを実行することで，タスク詳細情報を出力しておくことができます。また，出力したタスク詳細情報を使用して，リストア後にsubmittaskコマンドを実行すると，指定日時実行タスクおよび定期実行タスクを同一の設定で別のタスクとして一括再登録できます。

backupsystemコマンドを実行して，バックアップデータを作成します。

バックアップ時のホストとリストア先のホストで，次の項目が同じであることを確認します。

・JP1/AOのインストール先のフォルダパス

・インストールされているJP1/AOのバージョン，リビジョンおよび限定コード※1

・Hitachi Command Suite製品の環境（構成，バージョン，リビジョンおよび限定コード）

・システムのロケール

注※1　JP1/AOのバージョン，リビジョンおよび限定コードは，JP1/AOのインストール先のフォルダパスのVersion.txtで確認できます。

操作できる権限およびロール：

OSのAdministrators権限またはroot権限を持つユーザー

JP1/AOシステムをリストアするには（非クラスタ構成の場合）：

実行中，応答待ち中，異常検出，長期実行中，および停止中の状態のタスクがないことを確認します。ある場合は，タスクを実行停止するか，正常終了または失敗の状態になるまで待ちます。

hcmds64srvコマンドにstopオプションを指定して実行し，JP1/AOシステムを停止します。

restoresystemコマンドを実行して，JP1/AOの設定情報やデータベース情報をリストアします。

ヒント

restoresystemコマンドでは，次のファイルはリストアされません。必要に応じて手動で再設定してください。

https接続用のSSLサーバ証明書ファイル

https接続用の秘密鍵ファイル

公開鍵認証用の秘密鍵ファイル

トラストストアファイル

https接続用のファイルはuser_httpsd.confファイル，公開鍵認証用のファイルはユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）で定義されている，それぞれの格納先に配置してください。

リストア先の環境に合わせて，次の定義ファイルを再設定します。

これらの定義ファイルは，backupsystemコマンドでバックアップしている場合でも，リストアはされません。

外部認証サーバ連携コンフィグファイル（exauth.properties）

セキュリティ定義ファイル（security.conf）

ポート番号変更の設定（user_httpsd.conf）

なお，定義ファイルは次のフォルダに格納されています。

バックアップ先フォルダ¥HBase¥base¥confまたはバックアップ先フォルダ/HBase/base/conf

バックアップ先フォルダ¥HBase¥base¥httpsd.confまたはバックアップ先フォルダ/HBase/base/httpsd.conf

JP1/AOとWebブラウザー間でhttps接続を使用している場合は，https接続を有効にします。

JP1/AOとWebブラウザー間のポート番号との通信で使用するポート番号を変更している場合は，ポート番号の変更手順に従い再設定します。

hcmds64srvコマンドにstartオプションを指定して実行し，JP1/AOシステムを開始します。

操作結果：

指定したホストにデータがリストアされます。

関連項目

7.15　バックアップ・リストア時の注意事項

1.13.1　リストア対象データ

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「JP1/AOサーバのホスト名を変更する手順」のトピック

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「JP1/AOシステムをリプレースする手順」のトピック

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「外部認証サーバ連携コンフィグファイルを設定する手順」のトピック

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）」のトピック

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「セキュリティ定義ファイル（security.conf）」のトピック

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「WebブラウザーとJP1/AO のhttps接続を有効にする手順」のトピック

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「ポート番号を変更する手順」のトピック

7.5　JP1/AOシステムをリストアする手順（Windowsのクラスタ構成の場合）

JP1/AOのリプレースやデータベースのメンテナンスなどを実施したあと，JP1/AOのバックアップしたデータをサーバにリストアします。

重要

JP1/AOのバックアップ・リストア時には，タスクの詳細情報の一部（ステップ一覧および進捗状況）が削除されたり，タスクの状態が一部変更されたりします。

バックアップ作業の前にlisttasksコマンドを実行することで，タスク詳細情報を出力しておくことができます。また，出力したタスク詳細情報を使用して，リストア後にsubmittaskコマンドを実行すると，指定日時実行タスクおよび定期実行タスクを同一の設定で別のタスクとして一括再登録できます。

restoresystemコマンドは，実行系サーバ（cluster.confファイルのmodeにonlineが設定されているサーバ）で実行してください。

backupsystemコマンドを実行して，バックアップデータを作成します。

バックアップ時のホストとリストア先のホストで，次の項目が同じであることを確認します。

・JP1/AOのインストール先のフォルダパス

・インストールされているJP1/AOのバージョン，リビジョンおよび限定コード※1

・Hitachi Command Suite製品の環境（構成，バージョン，リビジョンおよび限定コード）

・システムのロケール

注※1　JP1/AOのバージョン，リビジョンおよび限定コードは，JP1/AOのインストール先のフォルダパスのVersion.txtで確認できます。

操作できる権限およびロール：

OSのAdministrators権限およびクラスタの管理権限を持つドメインユーザー

JP1/AOシステムをリストアするには（クラスタ構成の場合）：

実行中，応答待ち中，異常検出，長期実行中，および停止中の状態のタスクがないことを確認します。ある場合は，タスクを実行停止するか，正常終了または失敗の状態になるまで待ちます。

クラスタソフト上に登録されている次のサービスおよびスクリプトをオフラインにします。

HAutomation Engine Web Service

HBase 64 Storage Mgmt Web Service

HBase 64 Storage Mgmt SSO Service

HBase 64 Storage Mgmt Web SSO Service

Hitachi Command Suite製品のサービス

hcmds64srvコマンドにstopオプションを指定して実行し，JP1/AOシステムを停止します。

クラスタソフト上に登録されているサービス「HiRDB/ClusterService _HD1」をオフラインにします。

クラスタソフト上に登録されている次のサービスおよびスクリプトのフェールオーバーを抑止します。

クラスタソフトで，リソースが失敗状態になった場合は再起動しないよう設定します。

HiRDB/ClusterService _HD1

HBase 64 Storage Mgmt SSO Service

HBase 64 Storage Mgmt Web Service

HBase 64 Storage Mgmt Web SSO Service

HAutomation Engine Web Service

Hitachi Command Suite製品のサービス

実行系サーバの共有ディスクをオンラインにします。

実行系サーバでrestoresystemコマンドを実行して，JP1/AOの設定情報やデータベース情報をリストアします。

ヒント

restoresystemコマンドでは，次のファイルはリストアされません。必要に応じて手動で再設定してください。

https接続用のSSLサーバ証明書ファイル

https接続用の秘密鍵ファイル

公開鍵認証用の秘密鍵ファイル

トラストストアファイル

https接続用のファイルはuser_httpsd.confファイル，公開鍵認証用のファイルはユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）で定義されている，それぞれの格納先に配置してください。

hcmds64srvコマンドにstopオプションを指定して実行し，JP1/AOシステムを停止します。

実行系サーバで，リストア先の環境に合わせて，次の定義ファイルを再設定します。

これらの定義ファイルは，backupsystemコマンドでバックアップしている場合でも，リストアはされません。

外部認証サーバ連携コンフィグファイル（exauth.properties）

セキュリティ定義ファイル（security.conf）

ポート番号変更の設定（user_httpsd.conf）

なお，定義ファイルは次のフォルダに格納されています。

バックアップ先フォルダ¥HBase¥base¥conf

バックアップ先フォルダ¥HBase¥base¥httpsd.conf

実行系サーバで，JP1/AOとWebブラウザー間のポート番号との通信で使用するポート番号を変更している場合は，ポート番号の変更手順に従い再設定します。

JP1/AOとWebブラウザー間でhttps接続を使用している場合は，実行系サーバでhttps接続を有効にします。

手順8，手順9，手順10，手順11を待機系サーバでも実行します。

クラスタソフト上に登録されている次のサービスおよびスクリプトのフェールオーバーを有効化します。

クラスタソフトで，リソースが失敗状態になった場合は現在のノードでリソースの再起動を試みる設定と，再起動に失敗した場合は対象のリソースをフェールオーバーする設定をします。

HiRDB/ClusterService _HD1

HBase 64 Storage Mgmt SSO Service

HBase 64 Storage Mgmt Web Service

HBase 64 Storage Mgmt Web SSO Service

HAutomation Engine Web Service

Hitachi Command Suite製品のサービス

クラスタソフト上に登録されている次のサービスおよびスクリプトをオンラインにします。

HiRDB/ClusterService _HD1

HBase 64 Storage Mgmt SSO Service

HBase 64 Storage Mgmt Web Service

HBase 64 Storage Mgmt Web SSO Service

HAutomation Engine Web Service

Hitachi Command Suite製品のサービス

操作結果：

指定したホストにデータがリストアされます。

関連項目

7.15　バックアップ・リストア時の注意事項

1.13.1　リストア対象データ

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「JP1/AOサーバのホスト名を変更する手順」のトピック

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「JP1/AOシステムをリプレースする手順」のトピック

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「外部認証サーバ連携コンフィグファイルを設定する手順」のトピック

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）」のトピック

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「セキュリティ定義ファイル（security.conf）」のトピック

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「ポート番号を変更する手順」のトピック

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「WebブラウザーとJP1/AOのhttps接続を有効にする手順」のトピック

7.6　JP1/AOシステムをリストアする手順（Linuxのクラスタ構成の場合）

JP1/AOのリプレースやデータベースのメンテナンスなどを実施したあと，JP1/AOのバックアップしたデータをサーバにリストアします。

重要

JP1/AOのバックアップ・リストア時には，タスクの詳細情報の一部（ステップ一覧および進捗状況）が削除されたり，タスクの状態が一部変更されたりします。

バックアップ作業の前にlisttasksコマンドを実行することで，タスク詳細情報を出力しておくことができます。また，出力したタスク詳細情報を使用して，リストア後にsubmittaskコマンドを実行すると，指定日時実行タスクおよび定期実行タスクを同一の設定で別のタスクとして一括再登録できます。

restoresystemコマンドは，実行系サーバ（cluster.confファイルのmodeにonlineが設定されているサーバ）で実行してください。

backupsystemコマンドを実行して，バックアップデータを作成します。

バックアップ時のホストとリストア先のホストで，次の項目が同じであることを確認します。

・JP1/AOのインストール先のフォルダパス

・インストールされているJP1/AOのバージョン，リビジョンおよび限定コード※1

・Hitachi Command Suite製品の環境（構成，バージョン，リビジョンおよび限定コード）

・システムのロケール

注※1　JP1/AOのバージョン，リビジョンおよび限定コードは，JP1/AOのインストール先のフォルダパスのVersion.txtで確認できます。

操作できる権限およびロール：

OSのroot権限およびクラスタの管理権限を持つユーザー

JP1/AOシステムをリストアするには（クラスタ構成の場合）：

実行中，応答待ち中，異常検出，長期実行中，および停止中の状態のタスクがないことを確認します。ある場合は，タスクを実行停止するか，正常終了または失敗の状態になるまで待ちます。

クラスタソフト上で，JP1/AOが登録されたリソースグループをオフラインにします。

次のリソースの起動，停止，および動作監視を無効にします。手順の詳細はクラスタソフトのドキュメントを参照してください。

共通コンポーネントのデータベース

HBase 64 Storage Mgmt SSO Service

HBase 64 Storage Mgmt Web SSO Service

HBase 64 Storage Mgmt Web Service

HAutomation Engine Web Service

クラスタソフト上で，JP1/AOが登録されたリソースグループをオンラインにします。

実行系サーバの共有ディスクをオンラインにします。

実行系サーバでrestoresystemコマンドを実行して，JP1/AOの設定情報やデータベース情報をリストアします。

ヒント

restoresystemコマンドでは，次のファイルはリストアされません。必要に応じて手動で再設定してください。

https接続用のSSLサーバ証明書ファイル

https接続用の秘密鍵ファイル

公開鍵認証用の秘密鍵ファイル

トラストストアファイル

作成したクラスタサービス制御コマンド

https接続用のファイルはuser_httpsd.confファイル，公開鍵認証用のファイルはユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）で定義されている，それぞれの格納先に配置してください。

hcmds64srvコマンドにstopオプションを指定して実行し，JP1/AOシステムを停止します。

実行系サーバで，リストア先の環境に合わせて，次の定義ファイルを再設定します。

これらの定義ファイルは，backupsystemコマンドでバックアップしている場合でも，リストアはされません。

外部認証サーバ連携コンフィグファイル（exauth.properties）

セキュリティ定義ファイル（security.conf）

ポート番号変更の設定（user_httpsd.conf）

なお，定義ファイルは次のフォルダに格納されています。

バックアップ先フォルダ/HBase/base/conf

バックアップ先フォルダ/HBase/base/httpsd.conf

実行系サーバで，JP1/AOとWebブラウザー間のポート番号との通信で使用するポート番号を変更している場合は，ポート番号の変更手順に従い再設定します。

JP1/AOとWebブラウザー間でhttps接続を使用している場合は，実行系サーバでhttps接続を有効にします。

手順7，手順8，手順9，手順10を待機系サーバでも実行します。

クラスタソフト上で，JP1/AOが登録されたリソースグループをオフラインにします。

次のリソースの起動，停止，および動作監視を有効にします。手順の詳細はクラスタソフトのドキュメントを参照してください。

共通コンポーネントのデータベース

HBase 64 Storage Mgmt SSO Service

HBase 64 Storage Mgmt Web SSO Service

HBase 64 Storage Mgmt Web Service

HAutomation Engine Web Service

クラスタソフト上で，JP1/AOが登録されたリソースグループをオンラインにします。

操作結果：

指定したホストにデータがリストアされます。

関連項目

7.15　バックアップ・リストア時の注意事項

1.13.1　リストア対象データ

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「JP1/AOサーバのホスト名を変更する手順」のトピック

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「JP1/AOシステムをリプレースする手順」のトピック

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「外部認証サーバ連携コンフィグファイルを設定する手順」のトピック

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）」のトピック

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「セキュリティ定義ファイル（security.conf）」のトピック

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「ポート番号を変更する手順」のトピック

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「WebブラウザーとJP1/AOのhttps接続を有効にする手順」のトピック

7.7　データベースをメンテナンスする手順（非クラスタ構成の場合）

JP1/AOのデータベースを最適な状態にするには，hcmds64dbtransコマンドを実行してデータベースを再編成します。

重要

タスクが自動アーカイブされる契機で，データベースの無効領域が解放されます。日々の無効領域の解放で解消できないフラグメンテーションは，データベースの再編成によって解消できます。データベースの再編成は，定期的な保守作業でJP1/AOを停止する契機に計画するか，年に1回程度の契機で計画することを検討してください。

タスクが自動アーカイブされる時刻については，マニュアルJP1/AO 構築ガイド－「ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）」のトピックを参照してください。

操作できる権限およびロール：

OSのAdministrators権限またはroot権限を持つユーザー

データベースをメンテナンスするには（非クラスタ構成の場合）：

実行中，応答待ち中，異常検出，長期実行中，および停止中の状態のタスクがないことを確認します。ある場合は，タスクを実行停止するか，正常終了または失敗の状態になるまで待ちます。

hcmds64srvコマンドにstopオプションを指定して実行し，JP1/AOシステムを停止します。

hcmds64dbsrvコマンドにstartオプションを指定して実行し，データベースを起動します。

hcmds64dbtransコマンドに次のオプションを指定して実行し，JP1/AOのデータベースをエクスポートします。

exportオプション

workpathオプション

作業用フォルダパスを指定してください。

fileオプション

アーカイブファイルパスを指定してください。

hcmds64dbtransコマンドに次のオプションを指定して実行し，JP1/AOのデータベースをインポートします。

importオプション

typeオプション

「Automation」を指定してください。

workpathオプション

作業用フォルダパスを指定してください。

fileオプション

アーカイブファイルパスを指定してください。

hcmds64srvコマンドにstartオプションを指定して実行し，JP1/AOシステムを開始します。

操作結果：

JP1/AOのデータベースが再編成されます。

重要

データベースが破損してrestoresystemコマンド，およびhcmds64dbtransコマンドを使用しても復旧できない場合，hcmds64dbrepairコマンドでデータベースを回復してください。

関連項目

1.6.5　タスクの自動アーカイブ，履歴の自動削除について

7.8　データベースをメンテナンスする手順（Windowsのクラスタ構成の場合）

JP1/AOのデータベースを最適な状態にするには，hcmds64dbtransコマンドを実行してデータベースを再編成します。

重要

タスクが自動アーカイブされる契機で，データベースの無効領域が解放されます。日々の無効領域の解放で解消できないフラグメンテーションは，データベースの再編成によって解消できます。データベースの再編成は，定期的な保守作業でJP1/AOを停止する契機に計画するか，年に1回程度の契機で計画することを検討してください。

タスクが自動アーカイブされる時刻については，マニュアルJP1/AO 構築ガイド－「ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）」のトピックを参照してください。

操作できる権限およびロール：

OSのAdministrators権限およびクラスタの管理権限を持つドメインユーザー

データベースをメンテナンスするには（クラスタ構成の場合）：

実行中，応答待ち中，異常検出，長期実行中，および停止中の状態のタスクがないことを確認します。ある場合は，タスクを実行停止するか，正常終了または失敗の状態になるまで待ちます。

クラスタソフト上に登録されている次のサービスおよびスクリプトをオフラインにします。

HAutomation Engine Web Service

Hitachi Command Suite製品のサービス

HiRDB/ClusterService _HD1

HBase 64 Storage Mgmt Web Service

HBase 64 Storage Mgmt SSO Service

HBase 64 Storage Mgmt Web SSO Service

hcmds64dbsrvコマンドにstartオプションを指定して実行し，データベースを起動します。

hcmds64dbtransコマンドに次のオプションを指定して実行し，JP1/AOのデータベースをエクスポートします。

exportオプション

workpathオプション

作業用フォルダパスを指定してください。

fileオプション

アーカイブファイルパスを指定してください。

hcmds64dbtransコマンドに次のオプションを指定して実行し，JP1/AOのデータベースをインポートします。

importオプション

typeオプション

「Automation」を指定してください。

workpathオプション

作業用フォルダパスを指定してください。

fileオプション

アーカイブファイルパスを指定してください。

hcmds64dbsrvコマンドにstopオプションを指定して実行し，データベースを停止します。

クラスタソフト上に登録されている次のサービスおよびスクリプトをオンラインにします。

HAutomation Engine Web Service

HBase 64 Storage Mgmt Web Service

HBase 64 Storage Mgmt SSO Service

HBase 64 Storage Mgmt Web SSO Service

Hitachi Command Suite製品のサービス

HiRDB/ClusterService _HD1

操作結果：

JP1/AOのデータベースが再編成されます。

重要

データベースが破損してrestoresystemコマンドおよびhcmds64dbtransコマンドを使用しても復旧できない場合，hcmds64dbrepairコマンドでデータベースを回復してください。

関連項目

1.6.5　タスクの自動アーカイブ，履歴の自動削除について

7.9　データベースをメンテナンスする手順（Linuxのクラスタ構成の場合）

JP1/AOのデータベースを最適な状態にするには，hcmds64dbtransコマンドを実行してデータベースを再編成します。

重要

タスクが自動アーカイブされる契機で，データベースの無効領域が解放されます。日々の無効領域の解放で解消できないフラグメンテーションは，データベースの再編成によって解消できます。データベースの再編成は，定期的な保守作業でJP1/AOを停止する契機に計画するか，年に1回程度の契機で計画することを検討してください。

タスクが自動アーカイブされる時刻については，マニュアルJP1/AO 構築ガイド－「ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）」のトピックを参照してください。

操作できる権限およびロール：

OSのroot権限およびクラスタの管理権限を持つユーザー

データベースをメンテナンスするには（クラスタ構成の場合）：

実行中，応答待ち中，異常検出，長期実行中，および停止中の状態のタスクがないことを確認します。ある場合は，タスクを実行停止するか，正常終了または失敗の状態になるまで待ちます。

クラスタソフト上に登録されている次のリソースをオフラインにします。

共通コンポーネントのデータベース

HBase 64 Storage Mgmt SSO Service

HBase 64 Storage Mgmt Web SSO Service

HBase 64 Storage Mgmt Web Service

HAutomation Engine Web Service

hcmds64dbsrvコマンドにstartオプションを指定して実行し，データベースを起動します。

hcmds64dbtransコマンドに次のオプションを指定して実行し，JP1/AOのデータベースをエクスポートします。

exportオプション

workpathオプション

作業用フォルダパスを指定してください。

fileオプション

アーカイブファイルパスを指定してください。

hcmds64dbtransコマンドに次のオプションを指定して実行し，JP1/AOのデータベースをインポートします。

importオプション

typeオプション

「Automation」を指定してください。

workpathオプション

作業用フォルダパスを指定してください。

fileオプション

アーカイブファイルパスを指定してください。

hcmds64dbsrvコマンドにstopオプションを指定して実行し，データベースを停止します。

クラスタソフト上に登録されている次のリソースをオンラインにします。

共通コンポーネントのデータベース

HBase 64 Storage Mgmt SSO Service

HBase 64 Storage Mgmt Web SSO Service

HBase 64 Storage Mgmt Web Service

HAutomation Engine Web Service

操作結果：

JP1/AOのデータベースが再編成されます。

重要

データベースが破損してrestoresystemコマンドおよびhcmds64dbtransコマンドを使用しても復旧できない場合，hcmds64dbrepairコマンドでデータベースを回復してください。

関連項目

1.6.5　タスクの自動アーカイブ，履歴の自動削除について

7.10　JP1/AOシステムを開始する手順（非クラスタ構成の場合）

JP1/AOシステムを開始します。サービスコントロールマネージャー（Service Control Manager）を使用しないで，hcmds64srvコマンドで開始してください。サービスコントロールマネージャーを使用してサービスを開始した場合，サービスの開始に失敗することがあります。

操作できる権限およびロール：

OSのAdministrators権限またはroot権限を持つユーザー

JP1/AOシステムを開始するには（非クラスタ構成の場合）：

hcmds64srvコマンドにstartオプションを指定し実行してください。

操作結果：

JP1/AOシステムが開始されます。

重要

server AutomationWebServiceオプションは，共通コンポーネントのサービスがすでに開始している状態で，JP1/AO製品のサービスだけを開始する場合に利用できます。日常運用でJP1/AOのサービスを開始する場合は，このオプションを省略してすべてのサービスを開始してください。

7.11　JP1/AOシステムを開始する手順（クラスタ構成の場合）

JP1/AOシステムを開始します。クラスタソフトに登録したサービスは直接開始しないで，クラスタソフト上でオンラインにしてください。

操作できる権限およびロール：

OSのAdministrators権限またはroot権限，およびクラスタの管理権限を持つユーザー

JP1/AOシステムを開始するには（クラスタ構成の場合）：

Windowsの場合は，フェールオーバークラスタ管理でJP1/AOのサービスを登録しているリソースグループを右クリックして，［このサービスまたはアプリケーションをオンラインにする］を選択します。

Linuxの場合の手順は，クラスタソフトのドキュメントを参照してください。

操作結果：

JP1/AOシステムが開始されます。

7.12　JP1/AOシステムを停止する手順（非クラスタ構成の場合）

JP1/AOシステムを停止します。サービスコントロールマネージャー（Service Control Manager）を使用しないで，hcmds64srvコマンドで停止してください。サービスコントロールマネージャーを使用してサービスを停止した場合，サービスの停止に失敗することがあります。

操作できる権限およびロール：

OSのAdministrators権限またはroot権限を持つユーザー

JP1/AOシステムを停止するには（非クラスタ構成の場合）：

実行中，応答待ち中，異常検出，長期実行中，および停止中の状態のタスクがないことを確認します。ある場合は，タスクを実行停止するか，正常終了または失敗の状態になるまで待ちます。

hcmds64srvコマンドにstopオプションを指定し実行してください。

操作結果：

JP1/AOシステムが停止されます。

重要

server AutomationWebServiceオプションは，共通コンポーネントのサービスが開始している状態で，JP1/AO製品のサービスだけを停止する場合に利用できます。日常運用でJP1/AOのサービスを停止する場合は，このオプションを省略してすべてのサービスを停止してください。

7.13　JP1/AOシステムを停止する手順（クラスタ構成の場合）

JP1/AOシステムを停止します。クラスタソフトに登録したサービスは直接停止しないで，クラスタソフト上でオフラインにしてください。

操作できる権限およびロール：

OSのAdministrators権限またはroot権限，およびクラスタの管理権限を持つユーザー

JP1/AOシステムを停止するには（クラスタ構成の場合）：

実行中，応答待ち中，異常検出，長期実行中，および停止中の状態のタスクがないことを確認します。ある場合は，タスクを実行停止するか，正常終了または失敗の状態になるまで待ちます。

クラスタソフト上に登録されている次のリソースをオフラインにします。

Windowsの場合

HiRDB/ClusterService _HD1

HBase 64 Storage Mgmt SSO Service

HBase 64 Storage Mgmt Web Service

HBase 64 Storage Mgmt Web SSO Service

HAutomation Engine Web Service

Linuxの場合

共通コンポーネントのデータベース

HBase 64 Storage Mgmt SSO Service

HBase 64 Storage Mgmt Web SSO Service

HBase 64 Storage Mgmt Web Service

HAutomation Engine Web Service

操作結果：

JP1/AOシステムが停止されます。

7.14　バックアップファイルを使用して遠隔地でJP1/AOサーバを復元する手順

ディザスタリカバリについては，リプレース手順を参照して実施して下さい。

通常運用時は，メインサイトのバックアップデータをリモートサイトに送付します。

障害発生時は，メインサイトのバックアップデータを用いて，リモートサイトでリストアを実施します。

メインサイトとリモートサイトで一部設定を変更したい場合，リモートサイトでリストア後，リモートサイトの設定を変更して下さい。

関連項目

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「JP1/AOシステムをリプレースする手順」のトピック

7.15　バックアップ・リストア時の注意事項

JP1/AOシステムをバックアップ・リストアすると，タスクの詳細情報の一部（ステップ一覧および進捗状況）が削除されたり，タスクの状態が一部変更されたりします。

バックアップ時とリストア後では，タスクおよびデバッグタスクの状態が変わっている場合があります。タスクおよびデバッグタスクのリストア後の状態については，マニュアルJP1/AO コマンド・APIリファレンス－「restoresystem（JP1/AOシステムのリストア）」のトピックを参照してください。

バックアップ時に「待機中」または「保留中」だったタスクおよびデバッグタスクはリストアすると「キャンセル」状態となります。ただし，「待機中」または「保留中」だったタスク（指定日時実行タスクまたは定期実行タスク）は，listtasksコマンドおよびsubmittaskコマンドを使って，同一の設定で別のタスクとして再登録できます。

タスクを再登録するためには，バックアップ手順の前にlisttasksコマンドを実行し，タスク詳細情報を出力しておきます。このとき出力したタスク詳細情報を，リストア後にsubmittaskコマンドで一括再登録すると，同一の設定で別のタスクとして再登録できます。

関連項目

1.6.6　タスクの分類と生成契機

1.6.7　タスクの状態一覧と状態遷移

7.1　JP1/AOシステムをバックアップする手順（非クラスタ構成の場合）

7.2　JP1/AOシステムをバックアップする手順（Windowsのクラスタ構成の場合）

7.3　JP1/AOシステムをバックアップする手順（Linuxのクラスタ構成の場合）

7.4　JP1/AOシステムをリストアする手順（非クラスタ構成の場合）

7.5　JP1/AOシステムをリストアする手順（Windowsのクラスタ構成の場合）

7.6　JP1/AOシステムをリストアする手順（Linuxのクラスタ構成の場合）

7.16　JP1/AOサービスを再開した場合の注意事項

JP1/AOサービスを再開した場合，サービス停止時のタスクの状態によっては，再開時にタスクが失敗することがあります。JP1/AOサービスを再開した場合のタスクの動作を，次に示します。

表7‒1　JP1/AOサービスを再開した場合のタスクの動作

項番

JP1/AOサービス停止時のタスクの状態

JP1/AOサービスを再開した場合のタスクの動作

デフォルトの動作
ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）でtask.execute.skip.serverStartにtrueを指定した場合の動作

1

待機中

再起動が開始予定日時よりも前の場合

待機中のままとなります。

再起動が開始予定日時よりもあとの場合

即座にタスクが実行されます。

開始予定日時が設定されていない場合

即座にタスクが実行されます。

再起動が開始予定日時よりも前の場合

待機中のままとなります。

再起動が開始予定日時よりもあとの場合

キャンセルとなります。※1

開始予定日時が設定されていない場合

即座にタスクが実行されます。

2

保留中

保留中のままとなります。

再起動が開始予定日時よりも前の場合

保留中のままとなります。

再起動が開始予定日時よりもあとの場合

キャンセルとなります。※1

3

実行中

失敗となります。

失敗となります。

4

応答待ち中

失敗となります。

失敗となります。

5

異常検出

失敗となります。

失敗となります。

6

停止中

失敗となります。

失敗となります。

7

長期実行中

失敗となります。

失敗となります。

8

正常終了

正常終了のままとなります。

正常終了のままとなります。

9

失敗

失敗のままとなります。

失敗のままとなります。

10

キャンセル

キャンセルのままとなります。

キャンセルのままとなります。

注※1

定期実行タスクの場合は，次に実行されるタスクが「待機中」状態で生成されます。

8　運用時のトラブルシューティング

この章では，JP1/AOでのITシステムの運用時にトラブルが発生した場合の対処方法と対処に必要なログの詳細について説明します。

8.1　トラブルの種類

発生したトラブルの種類に応じて，対処方法を参照してください。

表8‒1　トラブルの種類

トラブルの種類

対処方法

実行中のタスクが失敗になった

8.2　実行中のタスクが失敗になった

タスクが終了しない

8.3　タスクが終了しない

エージェントレス接続先との公開鍵認証に失敗した

8.4　エージェントレス接続先との公開鍵認証に失敗した

JP1/AOのGUIに接続できない

8.5　JP1/AOのGUIに接続できない（Windowsの場合）

JP1/AOにログインできない

8.6　JP1/AOにログインできない

JP1/AOが起動できない

8.7　JP1/AOが起動できない

［ログイン］画面が表示されない

8.8　［ログイン］画面が表示されない

8.2　実行中のタスクが失敗になった

実行中のタスクが失敗になった場合，障害要因を取り除いてタスクをやり直してください。タスクをやり直す方法として，「再実行」と「リトライ」があります。

作業手順

［タスク］画面の［タスク］タブまたは［デバッグ］タブに表示されているタスク一覧で，失敗したタスクを選択します。

［フロー］エリアで失敗したステップを確認します。

失敗したステップのアイコンにマウスオーバーして表示されるツールチップで，失敗したステップの戻り値を確認します。

［タスク詳細表示］ボタンをクリックします。

［タスク詳細］画面の［ログ］タブをクリックしてタスクログを確認します。※

タスクログの部品定義に関する情報を参照し，実行に失敗した部品を確認します。

タスクログで，部品の戻り値から障害要因を特定します。

コンテンツ部品の戻り値は，マニュアルJP1/AO サービステンプレート開発ガイド－「コンテンツ部品の戻り値について」のトピックを参照し，障害要因に応じて対処してください。基本部品の戻り値は，マニュアルJP1/AO サービステンプレートリファレンスの各部品のトピックを参照してください。

タスクログのエラーメッセージ，および例外詳細を確認して対処します。

サービステンプレートの前提条件を確認し，サービスを実行できる状態にします。

マニュアルJP1/AO サービステンプレートリファレンスで該当するサービステンプレートの設定を確認してください。

障害要因を解決したら，失敗したタスクを再実行します。

注※

タスクログは，［タスク詳細］画面（［ログ］タブ）の［ダウンロード］ボタンをクリックすると，ダウンロードできます。

関連項目

8.9.3　タスクログの詳細

5.9　タスクの実行をやり直す手順

8.3　タスクが終了しない

次の条件がすべて重なった場合，操作対象の機器でコマンドの実行が終了しないため，タスクの状態が実行中のままになるおそれがあります。

操作対象の機器のOSがUNIXの場合

操作対象の機器で実行するコマンドラインにASCII文字以外の文字が含まれている場合

UNIXでASCII文字以外の文字を含むコマンドラインを実行するための前提条件を満たしていない場合

これらの条件に該当し，リモートでのコマンド実行が終了しない場合は，［タスク］画面の［フロー］エリアまたはタスクログで，実行中のステップおよび部品の処理の内容を確認してください。実行中のタスクを停止しても問題がないことを確認した上で，強制停止してください。

関連項目

5.8.2　タスクを停止する手順（強制停止）

マニュアル『JP1/AO サービステンプレートリファレンス』－「UNIXでASCII文字以外の文字を含むコマンドラインを実行するための前提条件」のトピック

8.4　エージェントレス接続先との公開鍵認証に失敗した

エージェントレス接続先との公開鍵認証に失敗した場合，次の情報を保存し，問題がないかどうかを確認してください。

公開鍵のファイル

秘密鍵のファイル

秘密鍵に対応したパスフレーズ

作業手順

公開鍵認証に対応したSSHクライアント製品を用意し，JP1/AOサーバに設定した操作対象の機器のユーザーID，秘密鍵，およびパスフレーズを使用して，認証できるかどうかを確認します。

認証に失敗した場合，公開鍵，秘密鍵，秘密鍵に対応したパスフレーズ，またはSSHサーバの設定に問題があるおそれがあります。その場合は，鍵を再度作成したり，SSHサーバの設定を見直したりしてください。

問題が解決しない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

8.5　JP1/AOのGUIに接続できない（Windowsの場合）

Windows版JP1/AOのGUIに接続できない場合，次の手順を参照して対処してください。

作業手順

hcmds64srvコマンドにstatusオプションを指定して実行し，JP1/AOの起動状況を確認します。

サービス「HAutomation Engine Web Service」，「HBase 64 Storage Mgmt SSO Service」，および「HBase 64 Storage Mgmt Web SSO Service」が起動していて，サービス「HBase 64 Storage Mgmt Web Service」が起動していない場合，ポート番号が重複しているおそれがあります。イベントログを確認してください。

次の内容のログが出力されている場合，JP1/AOサーバが使用しているポートの設定を見直してください。

表8‒2　出力されるログ

項目

内容

レベル

エラー

ソース

CosminexusHTTPServer

メッセージ

The service named HBase 64 Storage Mgmt Web Service reported the following error:

>>> (OS 10048)Only one usage of each socket address (protocol/network address/port) is normally permitted. : make_sock: could not bind to address ［::］:［重複しているポート番号］

8.6　JP1/AOにログインできない

JP1/AOにログインできない場合，次の方法で設定を見直してください。

ユーザーID，およびパスワードに誤りがないかどうかを確認します。

JP1/AOにユーザーとして登録されているかどうかを確認します。※

ユーザーが所属するユーザーグループにサービスグループおよびロールが設定されているかどうかを確認します。※

ユーザーアカウントがロック状態になっていないかどうかを確認します。※

注※

この操作には，User Management権限が必要です。権限を持つユーザーに依頼して，確認してください。

なお，［ログイン］画面が表示できない場合は，「8.7　JP1/AOが起動できない」および「8.8　［ログイン］画面が表示されない」を参照してください。

8.7　JP1/AOが起動できない

JP1/AOが起動できない場合，次の手順を参照して対処してください。

［ログイン］画面が表示できない場合の作業手順

hcmds64srvコマンドにstatusオプションを指定して実行し，JP1/AOのサービスが開始していることを確認します。

JP1/AOのサービスが停止している場合は，サービスを開始してください。

Web ブラウザーから，JP1/AOサーバとの通信に問題がないかを確認します。

ファイアウォールが設置されている場合は，ファイアウォールがJP1/AOの通信を許可する設定にしてください。

JP1/AOがサポートするWebブラウザーがインストールされていることを確認します。

JP1/AO がサポートするWebブラウザーの種類については，JP1/AO のリリースノートを参照してください。

ログ情報を参照し，エラーメッセージの内容に従って対処します。

ログ情報にエラーメッセージが出力されていない場合，またはこれまでの手順で問題が解決しない場合は，hcmds64getlogsコマンドを実行してログ情報を採取し，システム管理者に連絡してください。

JP1/AOを起動できない場合の作業手順

JP1/AOサーバで，メモリーやディスクなどのリソースが不足していないかを確認します。

JP1/AOがサポートするハードウェア，およびOSにJP1/AOがインストールされていることを確認します。

JP1/AO がサポートするハードウェア，およびOSの種類については，JP1/AO のリリースノートを参照してください。

ログ情報を参照し，エラーメッセージの内容に従って対処します。

ログ情報にエラーメッセージが出力されていない場合，またはこれまでの手順で問題が解決しない場合は，hcmds64getlogsコマンドを実行してログ情報を採取し，システム管理者に連絡してください。

関連項目

マニュアル『JP1/AO メッセージ』

8.9　ログ情報の詳細

8.8　［ログイン］画面が表示されない

内部コンポーネントの起動に失敗すると，［ログイン］画面は表示されません。

内部コンポーネントの起動に成功したかどうかは，次のどちらかの方法で確認できます。

OSのイベントログを参照する

hcmds64srvコマンドにstatusオプションを指定して実行する

設定内容に誤りがあると，内部コンポーネントの起動に失敗することがあります。

設定変更後に内部コンポーネントの起動に失敗した場合は，設定内容に誤りがないことを確認してください。

8.9　ログ情報の詳細

JP1/AOを運用しているときに出力されるログ情報は3種類あります。

タスクログ

タスクの実行ごとに作成されます。タスクの開始と終了，呼び出した部品の情報，障害情報などを出力します。

タスクログは，［タスク］画面の［タスク詳細］画面から参照またはダウンロードできます。

イベントログ・syslog

システムの起動，停止，システム障害の情報が出力されます。

公開ログ

イベントログ・syslogで出力されたメッセージや機能障害のメッセージなど，JP1/AOが出力したメッセージが出力されます。

関連項目

8.9.3　タスクログの詳細

8.9.4　イベントログ・syslog・公開ログの詳細

8.9.1　ログの形式

JP1/AOのログは次の形式で出力されます。

図8‒1　ログの形式

ログの内容を次の表に示します。

表8‒3　ログの内容

項番

項目名

内容

バイト数

1

通番

メッセージの通番を示します。

4バイト

2

日付

メッセージの出力された日付を示します（yyyy/mm/dd形式）。

10バイト

3

時刻

メッセージの出力された時刻を示します（hh:mm:ss:xxx形式）。xxxの単位はミリ秒です。

12バイト

4

rsvd

予備領域の空白を示します。

4バイト

5

プログラム名

プログラム名を示します。16文字で不足する場合には識別できるレベルで省略します。

16バイト

6

pid

JavaVMがRuntimeのインスタンスに付与したハッシュ値を示します。

8バイト

7

tid

JavaVMがThreadのインスタンスに付与したハッシュ値を示します。

8バイト

8

ID

製品を識別するためのプレフィックス付きのメッセージIDを示します。

16バイト

9

種別

出力の契機となったイベント種別を示します。

4バイト

10

メッセージテキスト

任意のメッセージ情報を示します。

4,095バイト以内

11

改行コード

CRLF：0x0D，0x0A

4バイト

8.9.2　ログ情報の採取手順

ログ情報を採取する手順について説明します。

事前作業

OSのAdministrators権限またはroot権限を持つユーザーでJP1/AOサーバにログインします。

作業手順

hcmds64getlogsコマンドを実行します。

指定した出力先フォルダに次のファイル名でログ情報が出力されます。ただし，これらのファイルの内容および出力形式は公開していません。

OSがWindowsの場合

Automation_1st_log.jar

出力先フォルダ名¥Automation_log.jar

出力先フォルダ名¥HiCommand_log_64.jar

出力先フォルダ名¥HiCommand_log_64.hdb.jar

出力先フォルダ名¥HiCommand_log_64.db.jar

出力先フォルダ名¥HiCommand_log_64.csv.jar

OSがLinuxの場合

出力先フォルダ名/HiCommand_log_64.jar

出力先フォルダ名/HiCommand_log_64.hdb.jar

出力先フォルダ名/HiCommand_log_64.db.jar

出力先フォルダ名/HiCommand_log_64.csv.jar

なお，クラスタ環境の場合は，実行系サーバおよび待機系サーバでログ情報を採取してください。

8.9.3　タスクログの詳細

タスクログは，タスクの開始，終了，部品呼び出し，部品の戻り値などの情報を出力します。

タスク実行時に，タスクの単位でフォルダに作成されます。タスクログは，［タスク］画面の［タスク詳細］画面から参照またはダウンロードできます。

タスクログのサイズは，ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）のタスク用ログファイルサイズの最大値（単位：KB）で設定できます。タスク用ログファイルサイズの最大値を超えた場合，タスクログの古い情報から上書きされます。

(1)　タスクログの出力先とファイル

タスクログの出力先とファイル名を次に示します。

Windowsの場合

JP1/AOのインストール先フォルダ¥data¥task¥タスクID¥task_タスクID_1.log

クラスタ環境の場合，「JP1/AOのインストール先フォルダ」を「共有フォルダ名¥jp1ao」に置き換えてください。

Linuxの場合

/var/opt/jp1ao/data/task/タスクID/task_タスクID_1.log

クラスタ環境の場合，「/var/opt/jp1ao」を「共有フォルダ名/jp1ao」に置き換えてください。

(2)　タスクログの出力内容

タスクログの出力内容とメッセージの出力例を次に示します。

表8‒4　タスクログの出力内容

出力順

種別

メッセージの出力例

1

基本情報

メッセージID 部品実行を開始しました。

2

部品定義

メッセージID 部品定義情報

3

プロパティ（部品実行前）

メッセージID 部品実行開始時のプロパティ情報

4

基本情報

メッセージID 部品実行を完了しました。

5

プロパティ（部品実行後）

メッセージID 部品実行終了時のプロパティ情報

6

標準出力

部品実行結果の標準出力

－

障害情報

メッセージID 部品実行で障害が発生しました。

－

デバッグ情報

メッセージID 任意のデバッグ情報

－

タスク操作に関するメッセージ

メッセージID タスクを実行停止しました。

メッセージID タスクを強制停止しました。

メッセージID 失敗したステップからリトライしました。

メッセージID 失敗した次のステップからリトライしました。

－

デバッグ操作に関するメッセージ

メッセージID 部品の処理の実行前（実行後）で中断しました。

メッセージID 部品の処理を再開しました。

メッセージID 部品プロパティ値の変更を適用しました。

メッセージID 部品戻り値の変更を適用しました。

（凡例）

－：それぞれ，障害が発生したタイミング，またはタスク操作・デバッグ操作が行われたタイミングで出力されます。

タスクログの出力例を次に示します。

KNAE08001-I部品実行を開始しました（タスク名：JP1/AJSのルートジョブネット移行_マルチ_20131107141827，タスクID：5859，ステップID：/getRootJobnetKeyList，実行ID：@A571）。
KNAE08005-I vendor=com.hitachi.software.dna.cts.jp1
KNAE08005-I name=osReadCSVExcelFileColumn
KNAE08005-I version=01.10.00
 :
KNAE08006-I property=plugin.destinationHost, value=192.168.1.1
KNAE08111-I リモートコマンド実行を開始しました。
KNAE08102-I リモートコマンド実行に成功しました（コマンド：osReadCSVExcelFileColumn.bat "C:¥AJS.xlsx" "シート1" "1" "" "" "" "" 2>&1）。
 :
KNAE08010-I <標準出力(1行目)>
KNAE08010-I <標準出力(2行目)>
        :
KNAE08010-I <標準出力(n行目)>
KNAE08002-I 部品実行を終了しました（タスク名：JP1/Cm2の監視対象ノード一覧取得，タスクID：3969，ステップID：/getNodeListFileJP1Cm2，実行ID：@A105，部品戻り値：0）。

(3)　タスクログの出力レベルについて

タスクログの出力レベルは，サービス共有プロパティで設定できます。

出力レベルの設定によって，タスクログに出力される内容を変更できます。出力レベルと出力内容を次に示します。

表8‒5　タスクログの出力レベル

出力レベル

出力内容

タスク関連

デバッガ機能

説明

障害情報

基本情報

部品定義（部品実行前）

プロパティ（部品実行前）

部品定義（部品実行後）

プロパティ（部品実行後）

標準出力

デバッグ情報

0

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

障害情報だけを出力します。

10

○

○

×

×

△

△

△

×

○

○

部品の戻り値が0のとき，障害情報および基本情報を出力します。

部品の戻り値が0以外のとき，障害情報，基本情報，部品定義（部品実行後），プロパティ（部品実行後），標準出力を出力します。

20

○

○

○

×

×

○

△

×

○

○

部品の戻り値が0のとき，障害情報，基本情報，部品定義（部品実行前），プロパティ（部品実行後）を出力します。

部品の戻り値が0以外のとき，障害情報，基本情報，部品定義（部品実行前），プロパティ（部品実行後），標準出力を出力します。

30

○

○

○

○ ※

×

○ ※

○

×

○

○

部品定義（部品実行後）およびデバッグ情報以外をすべて出力します。

40

○

○

○

○ ※

×

○ ※

○

○

○

○

デバッグ用に部品定義（部品実行後）以外のすべての情報を出力します。

（凡例）

○：メッセージ出力対象の事象が発生した場合に，メッセージのログレベルに応じて出力します。

×：出力しません。

△：部品の戻り値が0以外のとき出力します。

注※

プロパティのデータ型がpasswordの場合，プロパティ値には「********」を出力します。

また，プロパティのデータ型がCompositeの場合で，プロパティ値が4,097文字以上のときは，4,097文字目以降の文字列が「...」に置き換わります。

関連項目

6.7.3　［システム設定］エリアからサービス共有プロパティを編集する手順

6.7.5　ビルトインサービス共有プロパティ一覧

8.9.4　イベントログ・syslog・公開ログの詳細

(1)　イベントログ・syslogの出力先と参照方法

イベントログとsyslogは，OS設定で指定した場所に出力されます。

イベントログは，Windowsのイベントビューアで参照できます。

(2)　公開ログの出力先とファイル

公開ログの出力先とファイル名を次に示します。なお，公開ログはWRAP2形式で出力されます。

出力先

Windowsの場合

JP1/AOのインストール先フォルダ¥logs

クラスタ環境の場合，「JP1/AOのインストール先フォルダ」を「共有フォルダ名¥jp1ao」に置き換えてください。

Linuxの場合

/var/opt/jp1ao/logs

クラスタ環境の場合，「/var/opt/jp1ao」を「共有フォルダ名/jp1ao」に置き換えてください。

ファイル名

Server［n］.log

JP1/AOのサービス起動でメッセージが出力され，稼働中は随時メッセージが出力されます。

Command_コマンド名［n］.log

該当するコマンド実行時にメッセージが出力されます。

［n］は，整数値です。

付録

付録A　参考情報

ここでは，JP1/AO を使用する上での参考となる情報について説明します。

付録A.1　制限値一覧

JP1/AOの制限値を次に示します。

コマンドや，JP1/AOが提供するサービステンプレートおよび部品の制限値については各コマンド，サービステンプレート，または部品のトピックを参照してください。

表A‒1　制限値一覧

カテゴリ

項目

制限値

指定できる文字

JP1/AOへの接続

同一サーバ上のJP1/AOに同時に接続できる端末の数

64台

－

画面

同一ホストで同時に起動できるメイン画面数

2個

－

1つのメイン画面から起動できる［ユーザー管理］画面の最大数

1個

－

1つのメイン画面から起動できる［プロファイル］画面の最大数

1個

－

ダイレクトアクセスURLのクエリパラメータに指定できる文字列

1,024文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字

画面からインポートできるプロパティファイルまたは外部リソースプロバイダ定義ファイルのサイズ

200メガバイト

－

ユーザー

JP1/AOユーザーのユーザーIDに指定できる文字列

256文字

半角英数字，「!」，「#」，「$」，「%」，「&」，「'」，「(」，「)」，「*」，「+」，「-」，「.」，「=」，「@」，「¥」，「^」，「_」，「|」

JP1/AOユーザーのパスワードに指定できる文字列

256文字

半角英数字，「!」，「#」，「$」，「%」，「&」，「'」，「(」，「)」，「*」，「+」，「-」，「.」，「=」，「@」，「¥」，「^」，「_」，「|」

JP1/AOユーザーのフルネームに指定できる文字列

80文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字

なお，$は2個以上連続して入力できません。

JP1/AOユーザーのE-mailに指定できる文字列

255バイト

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字

JP1/AOユーザーの説明に指定できる文字列

80文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字

ユーザーグループ名に指定できる文字列

64文字

次の文字列以外の文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）

「"」，「*」，「,」，「/」，「:」，「;」，「<」，「>」，「?」，「|」，「¥」，マルチバイト文字

なお，既存のユーザーグループ名，および半角・全角空白だけのユーザーグループ名は指定できない。

ユーザーグループの説明に指定できる文字列

80文字

次の文字以外が指定できる。

制御文字

サロゲートペア文字

メール通知

SMTPサーバのIPアドレスまたはホスト名に指定できる文字列

0～255文字

次の文字以外が指定できる。

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）

サロゲートペア文字

SMTPサーバとの接続で使用するポート番号

1～65535

数字

SMTPサーバのユーザーIDに指定できる文字列

255文字

次の文字以外が指定できる。

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）

サロゲートペア文字

SMTPサーバのパスワードに指定できる文字列

1,024文字

次の文字以外が指定できる。

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）

サロゲートペア文字

通知メールアドレスに指定できる文字列

255文字

次の文字以外が指定できる。

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）

サロゲートペア文字

Webサービス接続先定義

カテゴリに指定できる文字列

32文字

半角英数字，「-」，「_」，「.」

接続先名に指定できる文字列

64文字

半角英数字，「-」，「_」，「.」

IPアドレス/ホスト名に指定できる文字列

64文字

次の文字以外が指定できる。

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）

サロゲートペア文字

ポート番号

1～65535

数字

ユーザーIDに指定できる文字列

256文字

次の文字以外が指定できる。

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）

サロゲートペア文字

パスワードに指定できる文字列

256文字

次の文字以外が指定できる。

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）

サロゲートペア文字

プロキシサーバのIPアドレス/ホスト名に指定できる文字列

64文字

次の文字以外が指定できる。

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）

サロゲートペア文字

プロキシサーバのポート番号

1～65535

数字

プロキシサーバのユーザーIDに指定できる文字列

256文字

次の文字以外が指定できる。

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）

サロゲートペア文字

パスワードに指定できる文字列

256文字

次の文字以外が指定できる。

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）

サロゲートペア文字

エージェントレス接続先定義

作成できるエージェントレス接続先定義の数

10,000個

－

成功済み認証情報の保存数

10,000個

－

接続先のホスト名に指定できる文字列

1,024文字

Java SE5でサポートしている正規表現形式で使用できる文字

接続先種別がIPv4のときにIPアドレスに指定できる文字列

1,024文字

半角数字，「*」，「-」，「.」

接続先種別がIPv6のときにIPアドレスに指定できる文字列

1,024文字

RFC 2373に従ったユニキャストアドレスで使用できる文字

RFC 2373に従ったネットワークプレフィックスで使用できる文字

*（アスタリスク）

エージェントレス接続先のユーザーIDに指定できる文字列

256文字

半角英数字，「!」，「#」，「$」，「%」，「&」，「'」，「(」，「)」，「*」，「+」，「-」，「.」，「=」，「@」，「¥」，「^」，「_」，「|」

エージェントレス接続先のユーザーのパスワードに指定できる文字列

256文字

半角英数字，「!」，「#」，「$」，「%」，「&」，「'」，「(」，「)」，「*」，「+」，「-」，「.」，「=」，「@」，「¥」，「^」，「_」，「|」

エージェントレス接続先のスーパーユーザーのパスワードに指定できる文字列

256文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）を除くASCIIコード文字

外部認証

Active Directory連携で使用するDistinguished Nameに指定できる文字列

250文字

RFC 4514に従った識別名で使用できる文字

サービスグループ

サービスグループ名に指定できる文字列

80文字

ただし，JP1/Baseと連携する場合は63文字以内で指定すること。

また，「All Resources」は指定できない。

次の文字以外が指定できる。

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）

サロゲートペア文字

サービスグループの説明に指定できる文字列

80文字

次の文字以外が指定できる。

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）

サロゲートペア文字

サービス

サービス名に指定できる文字列

128文字

次の文字以外が指定できる。

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）

サロゲートペア文字

サービスの説明に指定できる文字列

1,024文字

次の文字以外が指定できる。

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）

サロゲートペア文字

タスク

タスク名に指定できる文字列

128文字

次の文字以外が指定できる。

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）

サロゲートペア文字

タスクの説明に指定できる文字列

1,024文字

次の文字以外が指定できる。

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）

サロゲートペア文字

スケジュール種別が指定日時実行のときに指定できる実行日時

1994年1月1日0時0分～2099年12月31日23時59分

時刻には半角数字が指定できる。実行日はカレンダーから選択する。

スケジュール種別が定期実行のときに指定できる実行開始日

1994年1月1日～2099年12月31日

カレンダーから選択する。

スケジュール種別が定期実行のときに指定できる実行開時刻

0時0分～23時59分

半角数字

ノートに入力できる文字列

1,024文字

XML1.0で使用できる文字

タグ

タグ名に指定できる文字列

256文字

ただし，そのサービスまたはサービステンプレートに設定するすべてのタグ名の文字と，タグとタグとの間に挿入されるコンマの数の合計が256文字以内になるよう指定すること。

次の文字以外が指定できる。

制御文字

「,」，「/」，「¥」

サロゲートペア文字

ただし，先頭または末尾に指定した半角スペースは無視される。

タググループ名に指定できる文字列

256文字

次の文字以外が指定できる。

制御文字

サロゲートペア文字

ただし，先頭または末尾に指定した半角スペースは無視される。

登録できるタグの最大数

5,000個

－

登録できるタググループの最大数

5,000個

－

サービステンプレート

画面からインポートできるサービステンプレートファイルのサイズ

100メガバイト

－

サービステンプレートIDに指定できる文字列

64文字

半角英数字，「-」，「_」，「.」

また，次の場合はエラーとなる。

次の文字を含む場合

「CON」, 「PRN」, 「AUX」, 「CLOCK$」, 「NUL」, 「COM0」, 「COM1」, 「COM2」, 「COM3」, 「COM4」, 「COM5」, 「COM6」, 「COM7」, 「COM8」, 「COM9」, 「LPT0」, 「LPT1」, 「LPT2」, 「LPT3」, 「LPT4」, 「LPT5」, 「LPT6」, 「LPT7」, 「LPT8」または 「LPT9」

「.」を，先頭または末尾に指定した場合

サービステンプレートバージョンに指定できる文字列

8文字

半角数字，「.」

ベンダーIDに指定できる文字列

64文字

半角英数字，「-」，「_」，「.」

また，次の場合はエラーとなる。

次の文字を含む場合

「CON」, 「PRN」, 「AUX」, 「CLOCK$」, 「NUL」, 「COM0」, 「COM1」, 「COM2」, 「COM3」, 「COM4」, 「COM5」, 「COM6」, 「COM7」, 「COM8」, 「COM9」, 「LPT0」, 「LPT1」, 「LPT2」, 「LPT3」, 「LPT4」, 「LPT5」, 「LPT6」, 「LPT7」, 「LPT8」または 「LPT9」

「.」を，先頭または末尾に指定した場合

IDが「com.hitachi.software.dna」から始まる場合

サービステンプレート名に指定できる文字列

64文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字

ベンダー名に指定できる文字列

64文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字

サービステンプレートの説明に指定できる文字列

1,024文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字

画面カスタムファイルのファイル名に指定できる文字列

64文字

次の文字以外が指定できる。

サロゲートペア文字

マルチバイト文字

サービス詳細説明画面のファイル名(相対パス)に指定できる文字列

64文字

ASCII文字

ただし，次の文字は指定できない。

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）

「?」，「*」，「"」，「>」，「<」，「|」，「:」,「¥」

マルチバイト文字

また，次の場合はエラーとなる。

フォルダ名またはファイル名に次の文字を含む場合

「CON」, 「PRN」, 「AUX」, 「CLOCK$」, 「NUL」, 「COM0」, 「COM1」, 「COM2」, 「COM3」, 「COM4」, 「COM5」, 「COM6」, 「COM7」, 「COM8」, 「COM9」, 「LPT0」, 「LPT1」, 「LPT2」, 「LPT3」, 「LPT4」, 「LPT5」, 「LPT6」, 「LPT7」, 「LPT8」または 「LPT9」

「/」および「.」を，ファイル名の先頭または末尾に指定した場合

「/」を2つ以上続けて入力した場合

サービス概要の画像ファイル名(相対パス)に指定できる文字列

64文字

ASCII文字

ただし，次の文字は指定できない。

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）

「?」，「*」，「"」，「>」，「<」，「|」，「:」,「¥」

マルチバイト文字

また，次の場合はエラーとなる。

フォルダ名またはファイル名に次の文字を含む場合

「CON」, 「PRN」, 「AUX」, 「CLOCK$」, 「NUL」, 「COM0」, 「COM1」, 「COM2」, 「COM3」, 「COM4」, 「COM5」, 「COM6」, 「COM7」, 「COM8」, 「COM9」, 「LPT0」, 「LPT1」, 「LPT2」, 「LPT3」, 「LPT4」, 「LPT5」, 「LPT6」, 「LPT7」, 「LPT8」または 「LPT9」

「/」および「.」を，ファイル名の先頭または末尾に指定した場合

「/」を2つ以上続けて入力した場合

サービスプロパティ（変数含む）

プロパティキーに指定できる文字列

128文字

半角英数字，「-」，「_」，「.」

ただし，「reserved.」（小文字）から始まるプロパティキーは指定できない。

プロパティ名に指定できる文字列

128文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字

サービスプロパティの説明に指定できる文字列

1,024文字

制限はありません。

string型のサービスプロパティの値に指定できる文字列

1,024文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字

integer型のサービスプロパティの値に指定できる文字列

-2147483648～2147483647

半角数字，「-」

double型のサービスプロパティの値に指定できる文字列

17文字（-999999999999999～999999999999999）

半角数字，「-」，「.」

date型のサービスプロパティの値に指定できる文字列

1900-01-01～2100-12-31

カレンダーから選択する。

password型のサービスプロパティの値に指定できる文字列

1,024文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字

list型のサービスプロパティの値に指定できる文字列

1,024文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字

composite型のサービスプロパティに指定できる値の最大サイズ

30メガバイト

制限はありません。

リスト表示値に指定できる文字列

1,024文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字

フロー

フローの階層の最大数（サービス部品の基となるサービステンプレートの階層数も含む）

25階層

－

フロー1階層あたりのステップの最大数

80個

－

ステップ

1サービステンプレートあたりのステップの最大数

320個

－

ステップIDに指定できる文字列

30文字

半角英数字，「-」，「_」，「.」

ただし，「.」から始まるステップIDは指定できない。

ステップ名に指定できる文字列

64文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字

ステップの説明に指定できる文字列

1,024文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字

後続ステップ実行条件の判定値に指定できる文字列

0～255

半角数字

後続ステップ実行条件の警告値に指定できる文字列

1～255

半角数字

ステッププロパティ

ステッププロパティの値に指定できる文字列（マッピングを設定する場合）

1,024文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字

ただし，改行（¥u000D，¥u000A）およびタブ（¥u0009）は使用できる。

ステッププロパティの値に指定できる文字列（値を直接指定する場合）

入力プロパティに設定された最小値から最大値まで

半角英数字，「-」

プロパティグループ

プロパティグループIDに指定できる文字列

32文字

半角英数字，「-」，「_」，「.」

プロパティグループ名に指定できる文字列

128文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字

プロパティグループの説明に指定できる文字列

1,024文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字

部品

JP1/AOに追加できる部品の最大数（開発部品とリリース部品の合計数。ただし，基本部品は含まれない。）

5,000個

－

部品IDに指定できる文字列

64文字

半角英数字，「-」，「_」，「.」

また，次の場合はエラーとなる。

次の文字を含む場合

「CON」, 「PRN」, 「AUX」, 「CLOCK$」, 「NUL」, 「COM0」, 「COM1」, 「COM2」, 「COM3」, 「COM4」, 「COM5」, 「COM6」, 「COM7」, 「COM8」, 「COM9」, 「LPT0」, 「LPT1」, 「LPT2」, 「LPT3」, 「LPT4」, 「LPT5」, 「LPT6」, 「LPT7」, 「LPT8」または 「LPT9」

「.」を，先頭または末尾に指定した場合

部品バージョンに指定できる文字列

8文字

半角数字，「.」

ベンダーIDに指定できる文字列

64文字

半角英数字，「-」，「_」，「.」

また，次の場合はエラーとなる。

次の文字を含む場合

「CON」, 「PRN」, 「AUX」, 「CLOCK$」, 「NUL」, 「COM0」, 「COM1」, 「COM2」, 「COM3」, 「COM4」, 「COM5」, 「COM6」, 「COM7」, 「COM8」, 「COM9」, 「LPT0」, 「LPT1」, 「LPT2」, 「LPT3」, 「LPT4」, 「LPT5」, 「LPT6」, 「LPT7」, 「LPT8」または 「LPT9」

「.」を，先頭または末尾に指定した場合

IDが「com.hitachi.software.dna」から始まる場合

部品名に指定できる文字列

64文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字

ベンダー名に指定できる文字列

64文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字

部品の説明に指定できる文字列

1,024文字

制限はありません。

リモートコマンドのコマンドラインに指定できる文字列

8,192文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字

リモートコマンドとして使用するスクリプトのファイル名に指定できる文字列

90文字

ASCII文字

ただし，次の文字は指定できない。

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）

「?」，「*」，「"」，「>」，「<」，「|」，「:」，「/」および「¥」

マルチバイト文字

また，次の文字を含むファイル名も指定できない。

「CON」, 「PRN」, 「AUX」, 「CLOCK$」, 「NUL」, 「COM0」, 「COM1」, 「COM2」, 「COM3」, 「COM4」, 「COM5」, 「COM6」, 「COM7」, 「COM8」, 「COM9」, 「LPT0」, 「LPT1」, 「LPT2」, 「LPT3」, 「LPT4」, 「LPT5」, 「LPT6」, 「LPT7」, 「LPT8」または「LPT9」

リモートコマンドとして使用するスクリプトに指定できる文字列

5,000文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字。

ただし，タブ（¥u0009）および改行（¥u000D，¥u000A）は使用できる。

リモートコマンドの実行ディレクトリに指定できる文字列

256文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字。

環境変数の名称に指定できる文字列

256文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字。

環境変数の値に指定できる文字列

2,048文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字。

標準出力および標準エラー出力の出力フィルタに指定できる文字列

1,024文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字。

出力フィルタの動作確認をするための標準出力および標準エラー出力に指定できる文字列

500,000文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字。

ただし，スペース('¥u0020')，タブ（¥u0009）および改行（¥u000D，¥u000A）は使用できる。

部品プロパティ

プロパティキーに指定できる文字列

128文字

半角英数字，「-」，「_」，「.」

ただし，「reserved.」（小文字）または「plugin.」（小文字）から始まるプロパティキーは指定できない。

プロパティ名に指定できる文字列

128文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字

部品プロパティの説明に指定できる文字列

1,024文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字

入力プロパティのデフォルト値に指定できる文字列

1,024文字

制御文字（¥u0000～¥u001Fおよび¥u007F～¥u009F）以外の文字

（凡例）

－：該当する項目はありません。

付録A.2　夏時間対応のタイムゾーンでのJP1/AOの運用について

夏時間対応のタイムゾーンでJP1/AOを運用すると，次に示すサービスの処理の開始時刻に影響があります。

指定日時実行したサービスの処理の開始時刻

定期実行したサービスの処理の開始時刻

米国およびカナダでの中部夏時間を例に説明します。中部夏時間では，夏時間の開始と終了は次のとおりになります。

夏時間開始

3月第2日曜日2:00:00

夏時間終了

11月第1日曜日2:00:00

(1)　標準時間帯から夏時間帯への切り替え

標準時間帯から夏時間帯へ運用が切り替わる場合，各タスクに設定された開始予定日時，および標準時間と夏時間との時間差によって，開始時刻が決まります。標準時間帯の3月第2日曜日2:00:00になると夏時間帯の3月第2日曜日3:00:00へ切り替わるため，標準時間帯の2:00:00から2:59:59は省略されることになります。この間に処理を開始するように設定したタスクは，設定した開始時刻の1時間後，夏時間帯の3:00:00から 3:59:59の間に開始されます。

また，標準時間帯の3:00:00以降に開始するように設定したタスクは，切り替え後の夏時間でも3:00:00以降の設定した時刻に開始されます。

標準時間帯から夏時間帯への切り替え時のスケジュールを次の表に示します。

表A‒2　標準時間帯から夏時間帯への切り替え時スケジュール

設定された開始予定時刻

～1:59:59

2:00:00～2:59:59

3:00:00～

実際の開始時刻

標準時間帯

～1:59:59に実行

夏時間帯

3:00:00～3:59:59に実行

夏時間帯

3:00:00～に実行

(2)　夏時間帯から標準時間帯への切り替え

夏時間帯から通常時間帯へ運用が切り替わる場合，各タスクに設定された開始予定日時，および標準時間と夏時間との時間差によって，開始時刻が決まります。夏時間帯の11月第1日曜日2:00:00になると標準時間帯の11月第1日曜日1:00:00に切り替わるため，標準時間帯の1:00:00～2:00:00の時間帯が増えることになりますが，夏時間帯の1:00:00～1:59:59に開始を設定したタスクは，標準時間帯の時間帯で処理が開始され，夏時間帯では開始されません。

夏時間帯の2:00:00以降に処理を開始するように設定したタスクは，切り替え後の標準時間帯でも2:00:00以降の設定した時刻に開始されます。

夏時間帯から標準時間帯への切り替え時のスケジュールを次の表に示します。

表A‒3　夏時間帯から標準時間帯への切り替え時スケジュール

設定された開始予定時刻

～0:59:59

1:00:00～1:59:59

2:00:00～

実際の開始時刻

夏時間帯

～0:59:59に実行

標準時間帯

1:00:00～1:59:59に実行

標準時間帯

2:00:00～に実行

付録A.3　JP1/AOが出力するJP1イベント一覧

(1)　JP1イベント一覧

JP1/AOが出力するJP1イベントの一覧を次に示します。

表A‒4　JP1イベント一覧

イベントID

イベント名称

イベント発生契機

メッセージID

0x00007000

タスク状態検知イベント （応答待ち中）

タスクの状態が応答待ち中に遷移した場合

KNAE01317-I

タスク状態検知イベント （長期実行中）

タスクの状態が長期実行中に遷移した場合

KNAE01351-I

タスク状態検知イベント （正常終了）

タスクの状態が正常終了に遷移した場合

KNAE01315-I

タスク状態検知イベント （失敗）

タスクの状態が失敗に遷移した場合

KNAE01318-E

タスク状態検知イベント （キャンセル）

タスクの状態がキャンセルに遷移した場合

KNAE01322-I

0x00007010

JP1/AO起動イベント

JP1/AOのサービスが開始した場合

KNAE03020-I

JP1/AO停止イベント

JP1/AOのサービスが停止した場合

KNAE03021-I

0x00007030

データベース異常検出イベント

データベースの異常を検出した場合

KNAE01321-E

(2)　JP1イベントの属性

JP1/AOが出力するJP1イベントの属性を次に示します。

表A‒5　タスク状態検知イベント（応答待ち中）の属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

ID

0x00007000

メッセージ

MESSAGE

KNAE01317

拡張属性（共通情報）

重大度

SEVERITY

Information

ユーザー名

USER_NAME

サービスを実行するユーザー名

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/AO

オブジェクトタイプ

OBJECT_TYPE

/HITACHI/JP1/AO/TASK

オブジェクト名

OBJECT_NAME

タスク名

登録名タイプ

ROOT_OBJECT_TYPE

/HITACHI/JP1/AO/SERVICE

登録名

ROOT_OBJECT_NAME

サービス名

オブジェクトID

OBJECT_ID

タスクID

事象種別

OCCURRENCE

WAITING_RESPONSE

開始日時

START_DATE

タスクの開始日時

終了日時

END_DATE

タスクの終了日時

拡張属性（固有情報）

サービスグループ名

RESOURCE_GROUP

サービスグループ名

タスク種別

TASK_KIND

タスク種別

タグ

SERVICE_CATEGORY

タグ

タスク状態

TASK_STATUS

タスク状態

開始予定日時

PLANNED_START_DATE

開始予定日時※1

実行操作日時

EXECUTION_DATE

実行開始日時

定期実行周期

SCHEDULE_PERIOD

定期実行周期※2

定期実行時刻

SCHEDULE_TIME

定期実行時刻※2

定期実行適用開始日

SCHEDULE_START_DATE

定期実行適用開始日※2

該当タスクの情報を参照できるURL

TASK_DETAILS_URL

該当タスクの情報を参照できるURL

注※1

定期実行または指定日時実行の場合に出力されます。

注※2

定期実行の場合に出力されます。

表A‒6　タスク状態検知イベント（長期実行中）の属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

ID

0x00007000

メッセージ

MESSAGE

KNAE01351

拡張属性（共通情報）

重大度

SEVERITY

Information

ユーザー名

USER_NAME

サービスを実行するユーザー名

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/AO

オブジェクトタイプ

OBJECT_TYPE

/HITACHI/JP1/AO/TASK

オブジェクト名

OBJECT_NAME

タスク名

登録名タイプ

ROOT_OBJECT_TYPE

/HITACHI/JP1/AO/SERVICE

登録名

ROOT_OBJECT_NAME

サービス名

オブジェクトID

OBJECT_ID

タスクID

事象種別

OCCURRENCE

LONG_RUNNING

開始日時

START_DATE

タスクの開始日時

終了日時

END_DATE

タスクの終了日時

拡張属性（固有情報）

サービスグループ名

RESOURCE_GROUP

サービスグループ名

タスク種別

TASK_KIND

タスク種別

タグ

SERVICE_CATEGORY

タグ

タスク状態

TASK_STATUS

タスク状態

開始予定日時

PLANNED_START_DATE

開始予定日時※1

実行操作日時

EXECUTION_DATE

実行開始日時

定期実行周期

SCHEDULE_PERIOD

定期実行周期※2

定期実行時刻

SCHEDULE_TIME

定期実行時刻※2

定期実行適用開始日

SCHEDULE_START_DATE

定期実行適用開始日※2

該当タスクの情報を参照できるURL

TASK_DETAILS_URL

該当タスクの情報を参照できるURL

注※1

定期実行または指定日時実行の場合に出力されます。

注※2

定期実行の場合に出力されます。

表A‒7　タスク状態検知イベント（正常終了）の属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

ID

0x00007000

メッセージ

MESSAGE

KNAE01315

拡張属性（共通情報）

重大度

SEVERITY

Information

ユーザー名

USER_NAME

サービスを実行するユーザー名

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/AO

オブジェクトタイプ

OBJECT_TYPE

/HITACHI/JP1/AO/TASK

オブジェクト名

OBJECT_NAME

タスク名

登録名タイプ

ROOT_OBJECT_TYPE

/HITACHI/JP1/AO/SERVICE

登録名

ROOT_OBJECT_NAME

サービス名

オブジェクトID

OBJECT_ID

タスクID

事象種別

OCCURRENCE

END

開始日時

START_DATE

タスクの開始日時

終了日時

END_DATE

タスクの終了日時

拡張属性（固有情報）

サービスグループ名

RESOURCE_GROUP

サービスグループ名

タスク種別

TASK_KIND

タスク種別

タグ

SERVICE_CATEGORY

タグ

タスク状態

TASK_STATUS

タスク状態

開始予定日時

PLANNED_START_DATE

開始予定日時※1

実行操作日時

EXECUTION_DATE

実行開始日時

定期実行周期

SCHEDULE_PERIOD

定期実行周期※2

定期実行時刻

SCHEDULE_TIME

定期実行時刻※2

定期実行適用開始日

SCHEDULE_START_DATE

定期実行適用開始日※2

該当タスクの情報を参照できるURL

TASK_DETAILS_URL

該当タスクの情報を参照できるURL

注※1

定期実行または指定日時実行の場合に出力されます。

注※2

定期実行の場合に出力されます。

表A‒8　タスク状態検知イベント（失敗）の属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

ID

0x00007000

メッセージ

MESSAGE

KNAE01318

拡張属性（共通情報）

重大度

SEVERITY

Error

ユーザー名

USER_NAME

サービスを実行するユーザー名

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/AO

オブジェクトタイプ

OBJECT_TYPE

/HITACHI/JP1/AO/TASK

オブジェクト名

OBJECT_NAME

タスク名

登録名タイプ

ROOT_OBJECT_TYPE

/HITACHI/JP1/AO/SERVICE

登録名

ROOT_OBJECT_NAME

サービス名

オブジェクトID

OBJECT_ID

タスクID

事象種別

OCCURRENCE

STOP

開始日時

START_DATE

タスクの開始日時

終了日時

END_DATE

タスクの終了日時

拡張属性（固有情報）

サービスグループ名

RESOURCE_GROUP

サービスグループ名

タスク種別

TASK_KIND

タスク種別

タグ

SERVICE_CATEGORY

タグ

タスク状態

TASK_STATUS

タスク状態

開始予定日時

PLANNED_START_DATE

開始予定日時※1

実行操作日時

EXECUTION_DATE

実行開始日時

定期実行周期

SCHEDULE_PERIOD

定期実行周期※2

定期実行時刻

SCHEDULE_TIME

定期実行時刻※2

定期実行適用開始日

SCHEDULE_START_DATE

定期実行適用開始日※2

該当タスクの情報を参照できるURL

TASK_DETAILS_URL

該当タスクの情報を参照できるURL

注※1

定期実行または指定日時実行の場合に出力されます。

注※2

定期実行の場合に出力されます。

表A‒9　タスク状態検知イベント（キャンセル）の属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

ID

0x00007000

メッセージ

MESSAGE

KNAE01322

拡張属性（共通情報）

重大度

SEVERITY

Information

ユーザー名

USER_NAME

サービスを実行するユーザー名

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/AO

オブジェクトタイプ

OBJECT_TYPE

/HITACHI/JP1/AO/TASK

オブジェクト名

OBJECT_NAME

タスク名

登録名タイプ

ROOT_OBJECT_TYPE

/HITACHI/JP1/AO/SERVICE

登録名

ROOT_OBJECT_NAME

サービス名

オブジェクトID

OBJECT_ID

タスクID

事象種別

OCCURRENCE

NORESTART

開始日時

START_DATE

タスクの開始日時

終了日時

END_DATE

タスクの終了日時

拡張属性（固有情報）

サービスグループ名

RESOURCE_GROUP

サービスグループ名

タスク種別

TASK_KIND

タスク種別

タグ

SERVICE_CATEGORY

タグ

タスク状態

TASK_STATUS

タスク状態

開始予定日時

PLANNED_START_DATE

開始予定日時※1

実行操作日時

EXECUTION_DATE

実行開始日時

定期実行周期

SCHEDULE_PERIOD

定期実行周期※2

定期実行時刻

SCHEDULE_TIME

定期実行時刻※2

定期実行適用開始日

SCHEDULE_START_DATE

定期実行適用開始日※2

該当タスクの情報を参照できるURL

TASK_DETAILS_URL

該当タスクの情報を参照できるURL

注※1

定期実行または指定日時実行の場合に出力されます。

注※2

定期実行の場合に出力されます。

表A‒10　JP1/AO起動イベントの属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

ID

0x00007010

メッセージ

MESSAGE

KNAE03020

拡張属性（共通情報）

重大度

SEVERITY

Information

ユーザー名

USER_NAME

System

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/AO

オブジェクトタイプ

OBJECT_TYPE

－

オブジェクト名

OBJECT_NAME

SYSTEM

登録名タイプ

ROOT_OBJECT_TYPE

－

登録名

ROOT_OBJECT_NAME

SYSTEM

オブジェクトID

OBJECT_ID

－

事象種別

OCCURRENCE

START

開始日時

START_DATE

JP1/AOの起動日時

終了日時

END_DATE

－

（凡例）

－：使用しません。

表A‒11　JP1/AO停止イベントの属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

ID

0x00007010

メッセージ

MESSAGE

KNAE03021

拡張属性（共通情報）

重大度

SEVERITY

Information

ユーザー名

USER_NAME

System

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/AO

オブジェクトタイプ

OBJECT_TYPE

－

オブジェクト名

OBJECT_NAME

SYSTEM

登録名タイプ

ROOT_OBJECT_TYPE

－

登録名

ROOT_OBJECT_NAME

SYSTEM

オブジェクトID

OBJECT_ID

－

事象種別

OCCURRENCE

STOP

開始日時

START_DATE

－

終了日時

END_DATE

JP1/AOの停止日時

（凡例）

－：使用しません。

表A‒12　データベースの異常検出イベントの属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

ID

0x00007030

メッセージ

MESSAGE

KNAE01321

拡張属性（共通情報）

重大度

SEVERITY

Error

ユーザー名

USER_NAME

System

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/AO

オブジェクトタイプ

OBJECT_TYPE

－

オブジェクト名

OBJECT_NAME

SYSTEM

登録名タイプ

ROOT_OBJECT_TYPE

－

登録名

ROOT_OBJECT_NAME

SYSTEM

オブジェクトID

OBJECT_ID

－

事象種別

OCCURRENCE

EXCEPTION

開始日時

START_DATE

－

終了日時

END_DATE

－

（凡例）

－：使用しません。

付録A.4　メール通知の設定項目一覧

メールを通知するには，ビルトインサービス共有プロパティ，ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties），およびメール通知定義ファイル（mailDefinition_ja.conf，mailDefinition_en.conf，mailDefinition_zh.conf）を設定してください。

メール通知に必要な設定項目の一覧を次に示します。

表A‒13　メール通知の設定項目一覧

項目

設定方法

必須区分

SMTP

IPアドレスまたはホスト名

ビルトインサービス共有プロパティ

必須

ポート番号

必須

ユーザーID

必須

パスワード

必須

通知メールアドレス

From※1

必須

To

必須

Cc

任意

Bcc

任意

通知設定

E-mail通知

必須

メール通知に失敗した場合のリトライ回数およびリトライ間隔

ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）

任意※2

メールのタイトルおよび本文

メール通知定義ファイル（mailDefinition_ja.conf，mailDefinition_en.conf，mailDefinition_zh.conf）

任意※2

注※1

メールの返信先としても使用されます。

注※2

ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）またはメール通知定義ファイル（mailDefinition_ja.conf，mailDefinition_en.conf，mailDefinition_zh.conf）に設定されているデフォルト値は，必要に応じて変更してください。

メール通知で使用される文字セットはUTF-8です。また，実際に送信されるメールは，SMTPサーバの設定によって，文字数の制限などの影響を受ける場合があります。SMTPサーバの設定を確認してから，メール通知に関する設定をしてください。

関連項目

6.7.5　ビルトインサービス共有プロパティ一覧

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）」および「メール通知定義ファイル（mailDefinition_ja.conf，mailDefinition_en.conf，mailDefinition_zh.conf）」のトピック

付録A.5　ダイレクトアクセスURLの設定について

ダイレクトアクセスURL機能を使用すると，ログイン後，目的の画面に素早くアクセスできます。

(1)　ダイレクトアクセスURLの指定形式と指定項目

ダイレクトアクセスURLは，表示する画面を指定するためのラウンチURLと，その画面で表示する情報を指定するためのクエリパラメータから構成されています。ラウンチURLとクエリパラメータは「?」で区切られています。

ダイレクトアクセスURLの先頭に指定する文字列は，WebブラウザーとJP1/AOサーバ間の通信方式によって異なります。ここではhttp接続の場合を記載していますが，必要に応じてhttpsに読み替えてください。

図A‒1　ダイレクトアクセスURLの指定形式（［タスク詳細］画面の場合）

ラウンチURLの指定が不正な場合，［ログイン］画面は表示されないでWebクライアントまたはWebサーバのエラーメッセージが表示されます。

クエリパラメータの指定が不正な場合，［ログイン］画面にエラーが表示されます。

それぞれのダイアログボックスを表示する場合の，ダイレクトアクセスURLの指定形式を次に示します。

［サービス設定］画面（編集）の場合

http://ホスト名:ポート番号/Automation/launcher/ConfigService?sg=サービスのサービスグループ名&sn=サービス名※1

［サービス実行］画面の場合

http://ホスト名:ポート番号/Automation/launcher/SubmitTask?sg=サービスのサービスグループ名&sn=サービス名&tn=タスク名&td=タスクの説明&pr_プロパティキー=プロパティ値※1※2

注※1

サービスグループ名を表す「sg」の代わりに，JP1/AO 10-52以前で使用していた「rg」を指定しても接続できます。

注※2

pr_プロパティキー=プロパティ値は，「&pr_プロパティキー1=プロパティ値1&pr_プロパティキー2=プロパティ値2...」のように，「&」を付与することで複数指定できます。

［タスク詳細］画面の場合

http://ホスト名:ポート番号/Automation/launcher/TaskDetails?task_id=タスクID

ダイレクトアクセスURLの指定項目

ダイレクトアクセスURLの指定項目を次に示します。

表A‒14　ダイレクトアクセスURLの指定項目

項番

構成要素

指定項目

説明

1

ラウンチURL

ホスト名

JP1/AOサーバのホスト名，またはIPアドレスを指定します。

2

ポート番号

JP1/AOのWebサーバのポート番号を指定します。

3

クエリパラメータ

sg=サービスのサービスグループ名

表示したいサービスが所属するサービスグループ名を，URLエンコード※1した文字列で指定します。

サービスグループ名は，操作画面での表示，またはサービスの一覧を出力するコマンド（listservices）で出力したファイルの「Service Group」列に出力される値で確認できます。

なお，「sg」の代わりに，JP1/AO 10-52以前で使用していた「rg」を指定することもできます。

4

sn=サービス名

表示したいサービス名をURLエンコード※1した文字列（文字セットはUTF-8）で指定します。

サービス名は，操作画面での表示，またはサービスの一覧を出力するコマンド（listservices）で出力したファイルの「Service Name」列に出力される値で確認できます。

5

task_id=タスクID

表示したいタスクIDを指定します。

タスクIDは，操作画面での表示，またはタスクの一覧を出力するコマンド（listtasks）で出力したファイルの「TaskID」列に出力される値で確認できます。

6

tn=タスク名※2

入力したいタスク名をURLエンコード※1した文字列（文字セットはUTF-8）で指定します。値に指定できる文字数は，最大128文字です。

7

td=タスクの説明※2

入力したいタスクの説明をURLエンコード※1した文字列（文字セットはUTF-8）で指定します。値に指定できる文字数は，最大1,024文字です。

8

pr_プロパティキー=プロパティ値※2

入力したいプロパティキーとそのプロパティ値を指定します。複数指定する場合は，「&pr_プロパティキー1=プロパティ値1&pr_プロパティキー2=プロパティ値2...」のように「&」を付与した形式で指定します。プロパティ値は，URLエンコード※1した文字列（文字セットはUTF-8）で指定してください。

なお，ダイレクトアクセスURL で指定したプロパティ値は［サービス実行］画面だけに反映されます。［サービス設定］画面，およびサービス共有プロパティの設定には反映されません。

注※1

URLエンコードとは，WebブラウザーがURLとして読み取れない文字をURLで使用できるように変換するための処理です。

例えば，［サービス設定］画面（編集）を表示する場合のURLを次に示します。

サービスの設定内容

ホスト名：host01

ポート番号：22015

サービスグループ名：DefaultServiceGroup

サービス名：JP1/AJSジョブネット実行登録

指定するURL

http://host01:22015/Automation/launcher/ConfigService?sg=DefaultServiceGroup&sn=JP1%2fAJS%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%96%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%ae%9f%e8%a1%8c%e7%99%bb%e9%8c%b2

注※2

クエリパラメータに指定できる文字数には制限があります。クエリパラメータの文字数を確認するための見積もり式については，「付録A.5(2)　クエリパラメータの見積もり方法」を参照してください。

表示するダイアログボックスごとの指定項目の省略の可否を次に示します。

表A‒15　指定項目の省略の可否

項番

構成要素

指定項目

［サービス設定］画面（編集）

［サービス実行］画面

［タスク詳細］画面

1

ラウンチURL

ホスト名

×

×

×

2

ポート番号

×

×

×

3

クエリパラメータ

sg=サービスのサービスグループ名

×

×

－

4

sn=サービス名

×

×

－

5

task_id=タスクID

－

－

×

6

tn=タスク名

－

○

－

7

td=タスクの説明

－

○

－

8

pr_プロパティキー=プロパティ値

－

○

－

（凡例）

○：省略できます。 ×：省略できません。 －：指定できません。

クエリパラメータ指定時の注意事項

クエリパラメータには，ASCII文字を使用してください。

指定できる文字数は，最大1,024文字です。

サロゲートペア文字または制御文字をURLエンコードした文字列は，指定できません。

クエリパラメータのキーには，次の文字が指定できます。

「a～z，A～Z」（半角英字）

「0～9」（半角数字）

「-」（半角ハイフン）

「_」（半角アンダーライン）

「.」（半角ピリオド）

使用できる文字の範囲内で，指定項目にないクエリパラメータを指定した場合，そのクエリパラメータは無視されます。

省略できるクエリパラメータについて，値を省略した場合，値は設定されません。

ダイレクトアクセスURLにパスワードなどの機密性の高い情報を指定する場合は，セキュリティに注意してください。

「pr_プロパティキー=プロパティ値」の指定方法

プロパティキーには，［サービス実行］画面に表示されている入力プロパティを指定してください。

指定が必須のプロパティで，データ型が「list」または「boolean」の場合は，プロパティ値を必ず指定してください。

プロパティのデータ型によって，クエリパラメータの指定方法が異なります。次の表にデータ型ごとの指定内容を示します。

表A‒16　プロパティのデータ型に対応した指定形式

パラメータのデータ型

指定形式

string

1,024文字以内の文字列を指定する。

boolean

「true」または「false」を指定する。

integer

-2,147,483,648～2,147,483,647の整数を指定する。

double

約±4.9×10⁻³²⁴～±1.7×10³⁰⁸の倍精度浮動小数点数を指定する。

date

「YYYY-MM-DD」の形式で日付を指定する。なお，1900-01-01～2100-12-31の日付を指定できる。

YYYY：年

MM：月

DD：日

password

1,024文字以内の文字列を指定する。

list

プルダウンメニューに表示されるプロパティ値を指定する。

composite

クエリパラメータに指定できません。

(2)　クエリパラメータの見積もり方法

ダイレクトアクセスURLのクエリパラメータに指定できる文字数は，最大1,024文字です。指定できる文字数を確認するためのクエリパラメータの見積もり式を次に示します。

（サービスグループ名の文字数＋サービス名の文字数＋タスク名の文字数＋タスクの説明の文字数）＋16＋（プロパティキーの文字数＋プロパティ値の文字数＋5）×n※≦1,024

注※ nは指定するプロパティの数です。

付録A.6　監査ログの出力

監査ログとは，セキュリティ対策のために「いつ」「だれが」「何に対して」「どのような操作をしたか」を記録し，出力するログ情報です。

(1)　監査ログに出力される事象の種別

事象の種別とは，監査ログに出力する事象を分類するための監査ログ内での識別子です。監査ログに出力される事象の種別およびJP1/AOが監査ログを出力する契機を次の表に示します。

表A‒17　監査ログに出力される事象の種別

項番

事象の種別

事象名

事象の説明

JP1/AOが出力する契機

出力されるメッセージ

1

StartStop

起動・停止

JP1/AOの起動の成功や失敗を示します。

hcmds64srvコマンドにstartオプション指定して実行し，成功する

KNAE23001-I

hcmds64srvコマンドにstartオプション指定して実行し，失敗する

KNAE23017-E

JP1/AOの停止を示します。

hcmds64srvコマンドにstopオプション指定して実行する

KNAE23002-I

2

Authentication

識別・認証

ユーザーの認証の失敗を示します。

ログイン認証の失敗

KNAE20001-E

ユーザーのログインの成功や失敗，およびログアウトを示します。

ログインを行い，ログインに成功する

KNAE20002-I

ログインを行い，ログインに失敗する

KNAE20003-W

ログアウトを行う

KNAE20004-I

3

ConfigurationAccess

構成定義

ユーザーグループの設定の成功や失敗を示します。

ユーザーグループを作成し，成功する

KNAE20006-I

ユーザーグループを作成し，失敗する

KNAE20007-E

ユーザーグループを編集し，成功する

KNAE20008-I

ユーザーグループを編集し，失敗する

KNAE20009-E

ユーザーグループを削除し，成功する

KNAE20010-I

ユーザーグループを削除し，失敗する

KNAE20011-E

ユーザーグループ割り当ての成功や失敗を示します。

ユーザーにユーザーグループを割り当て，成功する

KNAE20044-I

ユーザーにユーザーグループを割り当て，失敗する

KNAE20045-E

エージェントレス接続先定義の設定の成功や失敗を示します。

エージェントレス接続先定義を作成し，成功する

KNAE20012-I

エージェントレス接続先定義を作成し，失敗する

KNAE20013-E

エージェントレス接続先定義を編集し，成功する

KNAE20014-I

エージェントレス接続先定義を編集し，失敗する

KNAE20015-E

エージェントレス接続先定義を削除し，成功する

KNAE20016-I

エージェントレス接続先定義を削除し，失敗する

KNAE20017-E

サービス共有プロパティの設定の成功や失敗を示します。

サービス共有プロパティを編集し，成功する

KNAE21005-I

サービス共有プロパティを編集し，失敗する

KNAE21006-E

サービスグループの設定の成功や失敗を示します。

サービスグループを作成し，成功する

KNAE20020-I

サービスグループを作成し，失敗する

KNAE20021-E

サービスグループを編集し，成功する

KNAE20022-I

サービスグループを編集し，失敗する

KNAE20023-E

サービスグループを削除し，成功する

KNAE20024-I

サービスグループを削除し，失敗する

KNAE20025-E

サービスグループにユーザーグループを割り当て，成功する

KNAE20078-I

サービスグループにユーザーグループを割り当て，失敗する

KNAE20079-E

サービスグループとユーザーグループの割り当てを解除し，成功する

KNAE20080-I

サービスグループとユーザーグループの割り当てを解除し，失敗する

KNAE20081-E

コマンド実行の成功や失敗を示します。

コマンド（backupsystem/restoresystem/setupcluster/encryptpassword）を実行し，成功する

KNAE23003-I

コマンド（backupsystem/restoresystem/setupcluster/encryptpassword）を実行し，失敗する

KNAE23004-E

サービステンプレート開発の成功や失敗を示します。

サービステンプレートを作成し，成功する

KNAE20048-I

サービステンプレートを作成し，失敗する

KNAE20049-E

サービステンプレートを編集し，成功する

KNAE20050-I

サービステンプレートを編集し，失敗する

KNAE20051-E

サービステンプレートを削除し，成功する

KNAE20052-I

サービステンプレートを削除し，失敗する

KNAE20053-E

サービステンプレートを複製し，成功する

KNAE20054-I

サービステンプレートを複製し，失敗する

KNAE20055-E

サービステンプレートをビルドし，成功する

KNAE20056-I

サービステンプレートをビルドし，失敗する

KNAE20057-E

サービステンプレートをリリースし，成功する

KNAE20058-I

サービステンプレートをリリースし，失敗する

KNAE20059-E

部品を作成し，成功する

KNAE20060-I

部品を作成し，失敗する

KNAE20061-E

部品を編集し，成功する

KNAE20062-I

部品を編集し，失敗する

KNAE20063-E

部品を複製し，成功する

KNAE20064-I

部品を複製し，失敗する

KNAE20065-E

部品を削除し，成功する

KNAE20066-I

部品を削除し，失敗する

KNAE20067-E

外部リソースプロバイダの作成、編集、削除の成功や失敗を示します。

外部リソースプロバイダの作成に成功する

KNAE23066-I

外部リソースプロバイダの作成に失敗する

KNAE23067-E

外部リソースプロバイダの編集に成功する

KNAE23068-I

外部リソースプロバイダの編集に失敗する

KNAE23069-E

外部リソースプロバイダのインポートに成功する

KNAE23070-I

外部リソースプロバイダのインポートに失敗する

KNAE23071-E

外部リソースプロバイダの更新に成功する

KNAE23072-I

外部リソースプロバイダの更新に失敗する

KNAE23073-E

外部リソースプロバイダの削除に成功する

KNAE23074-I

外部リソースプロバイダの削除に失敗する

KNAE23075-E

4

ContentAccess

重要情報アクセス

サービスの追加，編集，削除，および実行の成功や失敗を示します。

サービスを追加し，成功する

KNAE20026-I

サービスを追加し，失敗する

KNAE20027-E

サービスを編集し，成功する

KNAE20028-I

サービスのカウンタをリセットし，成功する

サービスを編集し，失敗する

KNAE20029-E

サービスのカウンタをリセットし，失敗する

サービスを削除し，成功する

KNAE20030-I

サービスを削除し，失敗する

KNAE20031-E

サービスを実行し，成功する

KNAE22014-I

サービスを実行し，失敗する

KNAE22015-E

タスクのスケジュールの一時停止，再開，およびキャンセルの成功や失敗を示します。

タスクのスケジュールを一時停止し，成功する

KNAE20034-I

タスクのスケジュールを一時停止し，失敗する

KNAE20035-E

タスクのスケジュールを再開し，成功する

KNAE20036-I

タスクのスケジュールを再開し，失敗する

KNAE20037-E

タスクのスケジュールをキャンセルし，成功する

KNAE20038-I

タスクのスケジュールをキャンセルし，失敗する

KNAE20039-E

タスクの実行停止の成功や失敗を示します。

タスクの実行を実行停止し，成功する

KNAE20040-I

タスクの実行を実行停止し，失敗する

KNAE20041-E

タスクの強制停止の成功や失敗を示します。

タスクの実行を強制停止し，成功する

KNAE20068-I

タスクの実行を強制停止し，失敗する

KNAE20069-E

タスクのリトライの成功や失敗を示します。

タスクの失敗したステップからリトライを実行し，成功する

KNAE20070-I

タスクの失敗したステップからリトライを実行し，失敗する

KNAE20071-E

タスクの失敗した次のステップからリトライを実行し，成功する

KNAE20072-I

タスクの失敗した次のステップからリトライを実行し，失敗する

KNAE20073-E

タスクのアーカイブ，履歴削除，デバッグタスクの削除，およびタスクの編集の成功や失敗を示します。

タスクをアーカイブし，成功する

KNAE20042-I

タスクをアーカイブし，失敗する

KNAE20046-E

タスクの履歴を削除し，成功する

KNAE20043-I

タスクの履歴を削除し，失敗する

KNAE20047-E

デバッグタスクを削除し，成功する

KNAE20076-I

デバッグタスクを削除し，失敗する

KNAE20077-E

タスクを自動アーカイブし，成功する

KNAE21001-I

タスクを自動アーカイブし，失敗する

KNAE21003-E

タスクを定期アーカイブし，成功する※

KNAE21001-I

タスクを定期アーカイブし，失敗する※

KNAE21003-E

タスクの履歴を自動削除し，成功する

KNAE21002-I

タスクの履歴を自動削除し，失敗する

KNAE21004-E

デバッグタスクを自動削除し，成功する

KNAE21007-I

デバッグタスクを自動削除し，失敗する

KNAE21008-E

タスクを編集し，成功する

KNAE23023-I

タスクを編集し，失敗する

KNAE23024-E

サービステンプレートのデバッグの成功や失敗を示します。

サービステンプレートのデバッグを実行し，成功する

KNAE20074-I

サービステンプレートのデバッグを実行し，失敗する

KNAE20075-E

サービステンプレートの削除，サービステンプレートのインポート，およびサービスに関連するサービステンプレートの変更の成功や失敗を示します。

サービステンプレートを削除し，成功する

KNAE22005-I

サービステンプレートを削除し，失敗する

KNAE22006-E

サービステンプレートをインポートし，成功する

KNAE22007-I

サービステンプレートをインポートし，失敗する

KNAE22008-E

サービスに関連するサービステンプレートを変更し，成功する

KNAE22009-I

サービスに関連するサービステンプレートを変更し，失敗する

KNAE22010-E

サービスプロパティの編集の成功や失敗を示します。

サービスプロパティを編集し，成功する

KNAE20082-I

サービスプロパティを編集し，失敗する

KNAE20083-E

コマンド実行の成功や失敗を示します。

submittaskコマンドを実行し，成功する

KNAE23005-I

submittaskコマンドを実行し，失敗する

KNAE23006-E

stoptaskコマンドを実行し，成功する

KNAE23007-I

stoptaskコマンドを実行し，失敗する

KNAE23008-E

listtasksコマンドを実行し，成功する

KNAE23009-I

listtasksコマンドを実行し，失敗する

KNAE23010-E

listservicesコマンドを実行し，成功する

KNAE23011-I

listservicesコマンドを実行し，失敗する

KNAE23012-E

importservicetemplateコマンドを実行し，成功する

KNAE23013-I

importservicetemplateコマンドを実行し，失敗する

KNAE23014-E

deleteservicetemplateコマンドを実行し，成功する

KNAE23015-I

deleteservicetemplateコマンドを実行し，失敗する

KNAE23016-E

submittaskコマンドでタスクの再登録を実行し，成功する

KNAE23018-I

submittaskコマンドでタスクの再登録を実行し，失敗する

KNAE23019-E

submittaskコマンドでタスクの再登録を実行し，一部失敗する

KNAE23020-W

listtasksコマンドでタスク詳細情報出力を実行し，成功する

KNAE23021-I

listtasksコマンドでタスク詳細情報出力を実行し，失敗する

KNAE23022-E

listremoteconnectionsコマンドを実行し，成功する

KNAE23059-I

listremoteconnectionsコマンドを実行し，失敗する

KNAE23060-E

setremoteconnectionコマンドを実行し，成功する

KNAE23061-I

setremoteconnectionコマンドを実行し，失敗する

KNAE23062-E

deleteremoteconnectionコマンドを実行し，成功する

KNAE23063-I

deleteremoteconnectionコマンドを実行し，失敗する

KNAE23064-E

setremoteconnectionコマンドを実行し，一部失敗する

KNAE23065-W

外部サーバ情報の作成，編集，および削除の成功や失敗を示します。

外部サーバ情報の作成に成功する

KNAE23035-I

外部サーバ情報の作成に失敗する

KNAE23036-E

外部サーバ情報の編集に成功する

KNAE23037-I

外部サーバ情報の編集に失敗する

KNAE23038-E

外部サーバ情報の削除に成功する

KNAE23039-I

外部サーバ情報の削除に失敗する

KNAE23040-E

注※

タスクの定期アーカイブは，タスクの自動アーカイブを内部的に利用するため，自動アーカイブと同一の監査ログが出力されます。

(2)　監査ログの保存形式

監査ログの出力先およびファイル名を次に示します。

なお，監査ログはデフォルトでは出力されません。監査ログを出力するかどうかや，出力先などの設定はユーザー設定プロパティファイルで変更できます。

出力先

JP1/AOのインストール先フォルダ¥logsまたは/var/opt/jp1ao/logs

出力ファイル名

Auditn.log

nは，ログファイルの面数の整数値が入ります。

定義例

Windowsのクラスタ構成で，監査ログを共有ディスクに出力する場合の定義例を示します。

logger.Audit.enable = 1
logger.Audit.path = 共有ディスク¥¥jp1ao¥¥logs

関連項目

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）」のトピック

(3)　監査ログの出力形式

JP1/AOが出力する監査ログの出力先，および出力項目について説明します。

(a)　監査ログの出力形式

監査ログの出力形式は，監査ログのフォーマットであることを示す「CALFHM」，監査ログのリビジョン番号，該当する出力項目の順で出力されます。

監査ログの出力形式を次の図に示します。

図A‒2　監査ログの出力形式

(b)　監査ログの出力先

監査ログの出力先については，「付録A.6(2)　監査ログの保存形式」を参照してください。

(c)　出力項目

出力される項目種別には，ヘッダー情報，共通情報，固有情報の3種類があります。

ヘッダー情報

イベントログまたはsyslogに出力した日時など，OSに合わせた情報です。

共通情報

監査事象を分類や監視するための情報です。

固有情報

監査事象の詳細な情報です。

監査ログの出力項目を次に示します。

表A‒18　監査ログの出力項目

項番

出力項目

値

項目種別

項目名

出力される属性名

1

ヘッダー情報

共通仕様識別子

－

CALFHM

2

共通仕様リビジョン番号

－

1.0

3

共通情報

通番

seqnum

通番

4

メッセージID

msgid

メッセージID

5

日時

date

日付・時刻

6

発生プログラム名

progid

JP1AO

7

発生コンポーネント

compid

api

Command

GUI

Server

8

発生プロセスID

pid

プロセスID

9

場所情報

ocp:host/ipv4/ipv6

ホスト名

outp:host/ipv4/ipv6

ホスト名

subjp:host/ipv4/ipv6

ホスト名

dtp:host/ipv4/ipv6

ホスト名

agent:host/ipv4/ipv6

ホスト名

10

監査事象種別

ctgry

Authentication

ConfigurationAccess

ContentAccess

StartStop

11

監査事象結果

result

Success

Failure

12

サブジェクト識別情報

subj:uid

ログインユーザーID

subj:euid

WindowsユーザーID

subj:pid

プロセスID

13

固有情報

オブジェクト情報

obj

autoAuth

autoJOB

14

動作情報

op

Add

Delete

Login

Logout

Start

Stop

Update

15

ログ種別情報

logtype

BasicLog

16

自由記述

msg

メッセージ

（凡例）

－：出力されません。

(d)　監査ログの出力例

監査ログの出力例を示します。

CALFHM 1.0, seqnum=1, msgid=KNAE23001-I, date=2012-01-01T00:00:00.000+09:00, progid=JP1AO, compid=Command, pid=1234, ocp:host=host01, ctgry=StartStop, result=Success, subj:euid=user01, obj=autoJOB, op=Start, logtype=BasicLog, msg="製品のサービスを開始しました。"

(4)　監査ログを出力するための設定

監査ログの出力は，ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）で設定します。ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）については，マニュアルJP1/AO 構築ガイドを参照してください。

関連項目

マニュアル『JP1/AO 構築ガイド』－「ユーザー設定プロパティファイル（config_user.properties）」のトピック

付録A.7　JP1/AOのサービス

JP1/AOのインストール時に，次のJP1/AOのサービスが登録されます。

表A‒19　JP1/AOのサービス

サービス表示名

サービス名

スタートアップの種類

製品

HAutomation Engine Web Service

AutomationWebService64

自動※1

JP1/AO

HiRDB/EmbeddedEdition _HD1

HiRDBEmbeddedEdition_HD1

自動

共通コンポーネント

HiRDB/ClusterService _HD1※2

HiRDBClusterService_HD1

手動

共通コンポーネント

HBase 64 Storage Mgmt SSO Service

HBase64StgMgmtSSOService

自動※1

共通コンポーネント

HBase 64 Storage Mgmt Web Service

HBase64StgMgmtWebService

自動※1

共通コンポーネント

HBase 64 Storage Mgmt Web SSO Service

HBase64StgMgmtWebSSOService

自動※1

共通コンポーネント

注※1

クラスタのセットアップ後は「手動」に変更されます。

注※2

クラスタのセットアップ時に登録されるサービスです。

付録A.8　各バージョンの変更内容

(1)　13-00の変更内容

JP1/OAとの同居は非サポートのため，関連する記述を削除した。

リプレースする手順の説明を変更した。

JP1/AO サービスを再開した場合の注意事項の記載を変更した。

統合トレースログに関する記述を削除した。

(2)　12-60の変更内容

適用OSに次のOSを追加した。

Windows Server 2022

Red Hat Enterprise Linux 8

Oracle Linux 8

CentOS 8

ユーザーアカウントの追加，管理についての説明を追加した。

画面からインポートできるプロパティファイルまたは外部リソースプロバイダ定義ファイルのサイズの制限値を追加した。

以下の制限値を変更した。

JP1/AOユーザーのユーザーIDに指定できる文字列

JP1/AOユーザーのパスワードに指定できる文字列

(3)　12-50の変更内容

サービステンプレートに使用されているコンポーネントを更新する手順を追加した。

JP1/AOサービスを再開した場合のタスクの動作に関する説明を追加した。

(4)　12-10の変更内容

タスクの定期アーカイブ，履歴の定期削除についての説明を追加した。

同一の共通コンポーネントを使用する製品を使用する場合の注意事項を追加した。

エージェントレス接続先の説明を追加した。

エージェントレス接続先定義の設定項目の説明を変更した。

公開ログの説明を追加した。

以下の制限値を変更した。

JP1/AOユーザーのユーザーID

JP1/AOユーザーのパスワード

SMTPサーバとの接続で使用するポート

SMTPサーバのユーザーIDに指定できる文字列

通知メールアドレスに指定できる文字列

監査ログに出力される事象の種別を追加した。

(5)　12-01の変更内容

ユーザー応答待ち部品を使用しているサービステンプレートが実行された場合のメール通知について，説明を追加した。

サービステンプレートに定義された外部リソースプロバイダについて，説明を追加した。

［サービス設定］画面（編集）での制約条件設定機能について，説明を追加した。

(6)　12-00の変更内容

機能の追加によるマニュアルの記述の変更はありません。

(7)　11-50の変更内容

タスクの強制停止についての説明を変更した。

タスクのリトライについての注意事項を追加した。

［サービス設定］画面（作成）のボタン名を変更した。

定義ファイルの格納先のフォルダを変更した。

標準時間帯から夏時間帯へ，夏時間帯から標準時間帯へ切り替わるときのタスクの挙動についての説明を変更した。

(8)　11-10の変更内容

Webサービス接続先の定義を管理できるようになったため，説明および画面図を追加した。

JP1/AOはタスク処理エンジンとしてJP1/AJS3を使用しなくなったため，関連する記載を削除した。

タスクの状態によるリトライの可否の例に，タスクの実行前後でリトライの可否設定を変更した場合の説明を追加した。

リストアされたタスクのリトライや進捗表示ができるようになったため，関連する説明を削除した。

タスクの状態を即時検出できるようになったため，タスクの状態遷移やJP1イベント通知のタイミングの説明を変更した。

［Service Builder］画面を刷新したため，画面名を変更した。

アロー条件式を設定している場合に表示されるアローの状態の説明を追加した。

JP1/AOはJP1/Baseを前提製品としなくなったため，関連する記載を削除した。

JP1イベント通知契機に「長期実行中」のタスクの状態を検出したときが追加されたため，説明を追加した。

Adobe Flash Playerが不要になったため，関連する記載を削除した。

検索条件をフィルタとして保存できるようになったため，説明を追加し，画面図を変更した。

サービスに「有効なアクション」が設定できるようになったため，説明を追加し，画面図を変更した。

次の説明に指定できる文字列を1,024文字に変更した。

タスク，サービステンプレート，ステップ，プロパティグループ，部品プロパティ，サービス

サービスの設定で許可されている場合だけ，強制停止またはリトライが実行できる説明を追加した。

エージェントレス接続先定義一覧に，「接続状態」，「接続日時」が追加されたため，説明を追加し，画面図を変更した。

エージェントレス接続先への接続テストができるようになったため，説明を追加した。

サービス共有プロパティのJP1ユーザー名およびJP1ユーザーのパスワードを設定する必要がなくなったため，説明および画面図を変更した。

hcmds64getlogsコマンドを実行した際にAJS_log.jarが出力されなくなったため，説明を削除した。

階層フロー部品，実行間隔制御部品，戻り値判定分岐部品，異常終了部品，および値判定分岐部品の戻り値がタスクログに出力されるようになったため，説明を変更した。

(9)　11-01の変更内容

メイン画面に，前回ログインした時刻が表示されるようにした。

タスク一覧の表示項目のうち，ステップ開始日時の説明を変更した。

トラブルシューティングに，［ログイン］画面が表示されない場合を追加した。

タスクログの出力内容について，プロパティのデータ型がCompositeの場合で，プロパティ値が4,097文字以上のときは，4,097文字目以降の文字列が「...」に置き換わることを説明に追加した。

(10)　11-00の変更内容

(a)　資料番号（3021-3-083-70）からの変更内容

適用OSに次のOSを追加した。

Linux 7

Oracle Linux 6 (x64)

Oracle Linux 7

CentOS 6 (x64)

CentOS 7

SUSE Linux 12

適用OSから次のOSを削除した。

Linux 5 (AMD/Intel 64)

Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)

32ビット版から64ビット版のWindowsに移行した。

Windows版JP1/AOおよび共通コンポーネントのインストール先フォルダを変更した。

英語環境または中国語環境でJP1/AOを運用する場合についての説明を追加した。

JP1/AOとWebブラウザー間のポート番号を変更した。

JP1/AOの操作画面の刷新に伴い，操作画面に合わせてマニュアルの構成や記載内容を変更した。

JP1/AO のサービスの分類方法として，「サービスの状態」を追加した。

サービステンプレートおよびサービスの分類方法として「タグの管理」を追加した。これに伴い，「カテゴリの管理」を削除した。

サービステンプレートをエクスポートする機能を追加した。

サービスが使用しているサービステンプレートを任意のバージョンに更新する機能を追加した。

サービスおよびタスクの統計情報を確認するための「ダッシュボード」画面を追加した。

リソースの管理として「サービスグループ」を追加した。これに伴い，「リソースグループ」を削除した。

サービスプロパティをインポート/エクスポートする機能を追加した。これに伴い，「プリセットプロパティの設定」を削除した。

Link&Launch機能による「Hitachi Command Suite製品の起動」を削除した。

(b)　資料番号（3021-3-314-20）からの変更内容

適用OSにLinuxを追加した。

Windows版JP1/AOおよび共通コンポーネントのインストール先フォルダを変更した。

JP1/AOとWebブラウザー間のポート番号を変更した。

32ビット版から64ビット版のWindowsに移行した。

JP1/AOの操作画面の刷新に伴い，操作画面に合わせてマニュアルの構成や記載内容を変更した。

通常のタスクに含まれる部品の同時実行数を100に変更した。

接続先ホストとのSSH接続で使用できる認証方式に，キーボードインタラクティブ認証を追加した。

操作対象ホストがローカルホストの場合，ローカルホストのプロセスを直接起動してコマンドを実行したり，ファイルをコピーしたりできる，ローカル実行機能の説明を追加した。

注意事項として，バックアップ時のホストとリストア先のホストでJP1/AOのバージョン，リビジョンおよび限定コードが一致している必要がある説明を追加した。

クラスタのセットアップ時に登録されるサービスの説明を追加した。

JP1/AO のサービスの分類方法として，「サービスの状態」を追加した。

サービステンプレートおよびサービスの分類方法として「タグの管理」を追加した。これに伴い，「カテゴリの管理」を削除した。

サービステンプレートをエクスポートする機能を追加した。

サービスが使用しているサービステンプレートを任意のバージョンに更新する機能を追加した。

サービスおよびタスクの統計情報を確認するための「ダッシュボード」画面を追加した。

リソースの管理として「サービスグループ」を追加した。これに伴い，「リソースグループ」を削除した。

サービスプロパティをインポート/エクスポートする機能を追加した。これに伴い，「プリセットプロパティの設定」を削除した。

Link&Launch機能による「Hitachi Command Suite製品の起動」を削除した。

(11)　10-52の変更内容

(a)　資料番号（3021-3-083-70）の変更内容

適用OSにLinuxを追加した。

通常のタスクに含まれる部品の同時実行数を100に変更した。

接続先ホストとのSSH接続で使用できる認証方式に，キーボードインタラクティブ認証を追加した。

操作対象ホストがローカルホストの場合，ローカルホストのプロセスを直接起動してコマンドを実行したり，ファイルをコピーしたりできる，ローカル実行機能の説明を追加した。

注意事項として，バックアップ時のホストとリストア先のホストでJP1/AOのバージョン，リビジョンおよび限定コードが一致している必要がある説明を追加した。

クラスタのセットアップ時に登録されるサービスの説明を追加した。

(12)　10-50の変更内容

(a)　資料番号（3021-3-083-60）の変更内容

2014年9月以降，マニュアル名称および資料番号を次のとおり変更した。

変更前

JP1/AO 画面・コマンドリファレンス（3021-3-084）

変更後

JP1/AO 画面・コマンド・APIリファレンス（3021-3-088）

外部認証連携として，Active Directoryと連携できるようにした。

操作対象の機器との認証方式に公開鍵認証を追加した。

JP1/AOサーバとWebブラウザー間の接続に，httpsプロトコルを使用できるようにした。

次のファイルが，コマンドによるバックアップおよびリストアの対象外となる説明を追加した。

https接続用のSSLサーバ証明書ファイル

https接続用の秘密鍵ファイル

公開鍵認証用の秘密鍵ファイル

stopclusterコマンドを追加した。

クラスタ環境のJP1/AOのサービスを停止するための準備を実行できるようにした。

バックアップファイルを使用して遠隔地でJP1/AOサーバを復元する手順の説明を追加した。

(b)　資料番号（3021-3-314-20）の変更内容

2014年12月以降，マニュアル名称および資料番号を次のとおり変更した。

変更前

Job Management Partner 1/Automatic Operation 画面・コマンドリファレンス（3021-3-315）

変更後

Job Management Partner 1/Automatic Operation 画面・コマンド・APIリファレンス（3021-3-366）

適用OSにWindows Server 2012 R2を追加した。

外部認証連携として，Active Directoryと連携できるようにした。

タスクの強制停止機能について追加した。

ステップのリトライ機能について追加した。

タスクの進捗状況を［タスクモニタ］ビューで確認できるように変更した。

タスクに含まれる部品の同時実行数の上限について説明を追加した。

操作対象の機器との認証方式に公開鍵認証を追加した。

1つのサービステンプレートに追加できるプリセットプロパティの数の上限をプロパティファイル（config_user.properties）で設定できるように変更した。

汎用コマンド実行部品，ファイル転送部品およびコンテンツ部品について，スーパーユーザーに昇格するかどうかを指定できるようにした。

タスク詳細情報の一括出力，指定日時実行タスクおよび定期実行タスクの一括再登録ができるようにした。

JP1/AOサーバとWebブラウザー間の接続に，httpsプロトコルを使用できるようにした。

タスクログを表示する手順，およびタスクログをダウンロードする手順を追加した。

次のファイルが，コマンドによるバックアップおよびリストアの対象外となる説明を追加した。

https接続用のSSLサーバ証明書ファイル

https接続用の秘密鍵ファイル

公開鍵認証用の秘密鍵ファイル

stopclusterコマンドを追加した。

クラスタ環境のJP1/AOのサービスを停止するための準備を実行できるようにした。

バックアップファイルを使用して遠隔地でJP1/AOサーバを復元する手順の説明を追加した。

外部ネットワークに接続できない環境で，タスクの実行完了までに時間が掛かる場合の対処について追記した。

タスクが終了しない場合の対処方法を変更した。

タスクログの出力内容を変更した。また，タスクログに記録される部品の戻り値について説明を追加した。

(13)　10-12の変更内容

(a)　資料番号（3021-3-083-50）の変更内容

適用OSにWindows Server 2012 R2を追加した。

タスクの強制停止機能について追加した。

ステップのリトライ機能について追加した。

タスクの進捗状況を［タスクモニタ］ビューで確認できるように変更した。

タスクに含まれる部品の同時実行数の上限について説明を追加した。

1つのサービステンプレートに追加できるプリセットプロパティの数の上限をプロパティファイル（config_user.properties）で設定できるように変更した。

汎用コマンド実行部品，ファイル転送部品およびコンテンツ部品について，スーパーユーザーに昇格するかどうかを指定できるようにした。

タスクログを表示する手順，およびタスクログをダウンロードする手順を追加した。

タスクが終了しない場合の対処方法を変更した。

タスクログの出力内容を変更した。また，タスクログに記録される部品の戻り値について説明を追加した。

(14)　10-11の変更内容

(a)　資料番号（3021-3-083-40）の変更内容

タスク詳細情報の一括出力，指定日時実行タスクおよび定期実行タスクの一括再登録ができるようにした。

外部ネットワークに接続できない環境で，タスクの実行完了までに時間が掛かる場合の対処について追記した。

(15)　10-10の変更内容

(a)　資料番号（3021-3-083-30）の変更内容

プリセットプロパティの設定について説明を追加した。

JP1/IM - NPの業務コンテンツとの連携について説明を追加した。

リソースグループに設定するロールとして，Developロールを追加した。

ビルトインユーザーグループにDevelopGroupを追加した。

Adminロールで，サービステンプレートを開発できるようにした。

サービステンプレートを開発する手順を追加した。

操作できる権限およびロールに，Developロールを追加した。

カテゴリの指定方法について，制限事項を追加した。

(b)　資料番号（3021-3-314-10）の変更内容

プリセットプロパティの設定について説明を追加した。

JP1/AJS3との連携について追加した。

JP1/IM - NPの業務コンテンツとの連携について説明を追加した。

JP1/AO同梱およびJP1/AOコンテンツセットのサービステンプレートの格納先の説明を追加した。

リソースグループに設定するロールとして，Developロールを追加した。

ビルトインユーザーグループにDevelopGroupを追加した。

使用できるプロトコルにTelnetを追加した。

Adminロールで，サービステンプレートを開発できるようにした。

保守とメンテナンスの説明を追加した。

［サービス実行］ダイアログボックスのダイレクトアクセスURLに，タスク名，タスクの説明，およびプロパティ値を指定できる機能を追加した。

クエリパラメータの見積もり方法を追加した。

サービステンプレートを開発する手順を追加した。

操作できる権限およびロールに，Developロールを追加した。

カテゴリの指定方法について，制限事項を追加した。

(16)　10-02の変更内容

(a)　資料番号（3021-3-083-20）の変更内容

JP1/AJS3との連携について追加した。

使用できるプロトコルにTelnetを追加した。

［サービス実行］ダイアログボックスのダイレクトアクセスURLに，タスク名，タスクの説明，およびプロパティ値を指定できる機能を追加した。

クエリパラメータの見積もり方法を追加した。

(17)　10-01の変更内容

(a)　資料番号（3021-3-083-10）の変更内容

JP1/AO同梱およびJP1/AOコンテンツセットのサービステンプレートの格納先の説明を追加した。

保守とメンテナンスの説明を追加した。

索引

A

Active Directoryとの連携[1]

AdminGroup[1]

Adminロール[1]

D

DevelopGroup[1]

Developロール[1]

J

JP1/AOシステムをバックアップする手順（Linuxのクラスタ構成の場合）[1]

JP1/AOシステムをバックアップする手順（Windowsのクラスタ構成の場合）[1]

JP1/AOシステムをリストアする手順（Linuxのクラスタ構成の場合）[1]

JP1/AOシステムをリストアする手順（Windowsのクラスタ構成の場合）[1]

JP1/AOが出力するJP1イベント一覧[1]

JP1/AOからユーザーを削除する手順[1]

JP1/AOサービスを再開した場合の注意事項[1]

JP1/AOシステムを開始する手順（クラスタ構成の場合）[1]

JP1/AOシステムを開始する手順（非クラスタ構成の場合）[1]

JP1/AOシステムを停止する手順（クラスタ構成の場合）[1]

JP1/AOシステムを停止する手順（非クラスタ構成の場合）[1]

JP1/AOシステムをバックアップする手順（非クラスタ構成の場合）[1]

JP1/AOシステムをリストアする手順（非クラスタ構成の場合）[1]

JP1/AO同梱およびJP1/AO Content Packのサービステンプレートの格納先について[1]

JP1/AOと連携するActive Directoryのグループを作成する手順[1]

JP1/AOにユーザーを追加する手順[1]

JP1/AOのGUIに接続できない（Windowsの場合）[1]

JP1/AOの運用[1]

JP1/AOの運用の流れ[1]

JP1/AOの管理[1]

JP1/AOの検索機能について[1]

JP1/AOのサービス[1]

JP1/AOの操作画面[1]

JP1/AOのデフォルトユーザー[1]

JP1/Baseの認証機能との連携[1]

JP1/IM - NPの業務コンテンツとの連携[1]

JP1/IMのイベント監視機能との連携[1]

JP1イベント一覧[1]

JP1イベントの属性[1]

JP1イベント連携[1]

JSON形式のプロパティファイルの形式について[1]

K

key@FILE=ファイルパス形式のプロパティファイルの形式について[1]

key=value形式のプロパティファイルの形式について[1]

M

ModifyGroup[1]

Modifyロール[1]

S

SubmitGroup[1]

Submitロール[1]

Systemアカウント[1]

U

User Management権限の設定を変更する手順[1]

User Management権限の変更[1]

W

Webブラウザー使用時の注意事項について[1]

い

一時停止したタスクを開始する手順（スケジュール再開）[1]

イベントログ・syslog[1]

イベントログ・syslog・公開ログの詳細[1]

インスタントフィルタ[1]

う

［Webサービス接続先定義］エリア[1]

Webサービス接続先定義の管理[1], [2]

Webサービス接続先定義の削除[1]

Webサービス接続先定義の作成[1]

Webサービス接続先定義の設定項目について[1]

Webサービス接続先定義の編集[1]

Webサービス接続先定義を削除する手順[1]

Webサービス接続先定義を追加する手順[1]

Webサービス接続先定義を編集する手順[1]

運用時のトラブルシューティング[1]

運用準備での基本操作[1]

運用前に知っておきたいJP1/AOの機能一覧[1]

運用見直し・見直し後の運用準備での基本操作[1]

え

［エージェントレス接続先定義］エリア[1]

エージェントレス接続先定義の一覧を出力する手順[1]

エージェントレス接続先定義の削除[1]

エージェントレス接続先定義の作成[1]

エージェントレス接続先定義の入力形式について[1]

エージェントレス接続先定義の認証情報を参照するための設定[1]

エージェントレス接続先定義の編集[1]

エージェントレス接続先定義を削除する手順[1]

エージェントレス接続先定義を追加する手順[1]

エージェントレス接続先定義を編集する手順[1]

エージェントレス接続先の管理[1], [2]

エージェントレス接続先の管理機能を利用したアクセスの仕組み[1]

エージェントレス接続先の定義として設定する項目について[1]

お

応答待ち中タスクの対処の入力（応答入力）[1]

応答待ち中タスクの対処を入力する手順（応答入力）[1]

か

カードビュー表示時の表示項目について[1]

カードビュー表示とテーブルビュー表示について[1]

監査ログに出力される事象の種別[1]

監査ログの出力[1]

監査ログの出力形式[1]

監査ログの保存形式[1]

監査ログを出力するための設定[1]

［管理］画面[1]

管理者がほかのユーザーのユーザー情報を編集する手順[1]

管理者がほかのユーザーのパスワードを変更する手順[1]

き

強制停止[1]

く

クエリパラメータの見積もり方法[1]

グループの管理[1]

け

［権限］エリア[1]

権限を持つユーザーとグループを確認する手順[1]

権限を持つユーザーを確認する手順[1]

検索テキストボックス[1]

こ

公開ログ[1]

さ

サービス一覧の出力（一覧のエクスポート）[1]

サービス一覧を出力する手順（一覧のエクスポート）[1]

［サービス］画面[1]

サービス共有プロパティ[1]

［サービス共有プロパティ］エリア[1]

［サービス共有プロパティ］エリアからサービス共有プロパティを編集する手順[1]

サービス共有プロパティ設定時の注意事項[1]

サービス共有プロパティの設定[1], [2]

サービスグループ[1]

［サービスグループ］エリア[1]

サービスグループとサービス共有プロパティの関係について[1]

サービスグループとユーザーグループの関係について[1]

サービスグループに設定できるロールの種類[1]

サービスグループの削除[1]

サービスグループの作成[1]

サービスグループの編集[1]

サービス作成，編集，複製時のサービス設定項目一覧[1]

サービス実行時に割り込み操作があった場合の注意事項[1]

［サービス詳細説明］画面を確認する手順[1]

サービステンプレート一覧の出力[1]

サービステンプレート一覧を出力する手順[1]

［サービステンプレート］画面[1]

サービステンプレートのインポート[1]

サービステンプレートの管理[1], [2]

サービステンプレートの削除[1]

サービステンプレートの作成[1]

サービステンプレートのバージョンについて[1]

サービステンプレートのフローを参照する手順[1]

サービステンプレートをインポートする手順[1]

サービステンプレートをエクスポートする手順[1]

サービステンプレートを開発する手順[1]

サービステンプレートを更新する手順[1], [2]

サービステンプレートを削除する手順[1]

サービステンプレートを複製する手順[1]

サービスに使用しているサービステンプレートを最新のバージョンに更新する手順[1]

サービスの管理[1]

サービスの管理と実行[1]

サービスの削除[1]

サービスの作成[1]

サービスの実行[1]

サービスの指定日時実行[1]

サービスの状態について[1]

サービスの状態を変更する手順[1]

サービスの情報を確認する手順[1]

サービスのスケジュール種別について[1]

サービスの即時実行[1]

サービスの定期実行[1]

サービスの編集[1]

サービスプロパティのインポート/エクスポート[1]

サービスプロパティをインポートする手順[1]

サービスプロパティをエクスポートする手順[1]

サービス編集時に割り込み操作があった場合の注意事項[1]

サービスを削除する手順[1]

サービスを作成する手順[1]

サービスを実行する手順[1]

サービスを複製する手順[1]

サービスを編集する手順[1]

再実行[1]

最新バージョンのサービステンプレートをサービスに適用する手順[1]

参考情報[1]

し

［システム設定］エリア[1]

［システム設定］エリアからサービス共有プロパティを編集する手順[1]

実行停止[1]

指定日時実行[1]

指定日時実行タスク[1]

指定日時実行タスクおよび定期実行タスクを一括再登録する手順[1]

自分のプロファイル情報の設定[1]

処理が失敗したステップからタスクをリトライする手順[1]

処理が失敗した次のステップからタスクをリトライする手順[1]

進捗状況の確認[1]

す

スケジュール一時停止[1]

スケジュールキャンセル[1]

スケジュール再開[1]

スケジュールの管理[1]

スケジュールの管理について[1]

ステップの状態一覧[1]

すべてのタスクの状態確認[1]

せ

接続先制限機能[1]

選択したサービステンプレートからサービスを作成する手順[1]

そ

即時実行[1]

即時実行タスク[1]

た

ダイレクトアクセスURL[1]

ダイレクトアクセスURLの設定について[1]

タグの設定[1]

［タグフィルタ］エリア[1]

タグまたはタググループの管理について[1]

タスク一覧の出力（一覧のエクスポート）[1]

タスク一覧を出力する手順（一覧のエクスポート）[1]

タスクが終了しない[1]

［タスク］画面[1]

［タスク］画面からタスクの状態を確認する手順[1]

タスクサマリーからタスクの状態を確認する手順[1]

タスクサマリーの表示形式について[1]

タスク詳細情報を一括出力する手順[1]

タスクに含まれる部品の同時実行数の上限について[1]

タスクの移動（アーカイブ）[1]

タスクの管理[1], [2]

タスクの管理の流れ[1]

タスクの実行をやり直す手順[1]

タスクの自動アーカイブ[1]

タスクの自動アーカイブ，履歴の自動削除について[1]

タスクの詳細を確認する手順[1]

タスクの状態一覧と状態遷移[1]

タスクの状態確認[1]

タスクの状態を確認する手順[1]

タスクの状態確認について[1]

タスクの分類と生成契機[1]

タスクのリトライについて[1]

タスクログ[1]

タスクログについて[1]

タスクログの詳細[1]

タスクを一時停止する手順（スケジュール一時停止）[1]

タスクをキャンセルする手順（スケジュールキャンセル）[1]

タスクを強制停止した場合の処理について[1]

タスクを再実行する手順[1]

タスクを実行停止した場合の処理について[1]

タスクを停止する手順[1]

タスクを停止する手順（強制停止）[1]

タスクを停止する手順（実行停止）[1]

タスクを履歴一覧に移動する手順（アーカイブ）[1]

［ダッシュボード］画面[1]

て

定期実行[1]

定期実行タスク[1]

定期実行の仕組み[1]

データベースをメンテナンスする手順（Windowsのクラスタ構成の場合）[1]

データベースをメンテナンスする手順（Linuxのクラスタ構成の場合）[1]

データベースをメンテナンスする手順（非クラスタ構成の場合）[1]

デフォルトのエージェントレス接続先定義について[1]

と

統合機能メニュー連携[1]

トラブルの種類[1]

な

夏時間対応のタイムゾーンでのJP1/AOの運用について[1]

に

日常運用での基本操作[1]

任意のバージョンのサービステンプレートをサービスに適用する手順[1]

認証情報管理機能[1]

は

［バージョン］ダイアログボックス[1]

パスワードの条件の設定について[1]

パスワードの変更[1]

バックアップファイルを使用して遠隔地でJP1/AOサーバを復元する手順[1]

バックアップ・リストア時の注意事項[1]

ひ

ビルトインサービス共有プロパティ[1]

ビルトインサービス共有プロパティ一覧[1]

ビルトインサービスグループ，ビルトインユーザーグループについて[1]

ふ

フィルタエリア[1]

プロパティファイルについて[1]

［プロファイル］画面[1]

ほ

ホスト名のIPアドレス解決について[1]

め

メイン画面[1]

メール通知[1]

メール通知の設定項目一覧[1]

メンテナンス[1], [2]

メンテナンスでの基本操作[1]

も

モニター起動連携[1]

ゆ

［ユーザー一覧］エリア[1]

ユーザーが所属するユーザーグループの変更[1]

［ユーザー管理］画面[1]

ユーザーグループ[1]

［ユーザーグループ］エリア[1]

ユーザーグループとサービスグループを利用したアクセス制御[1]

ユーザーグループにサービスグループとロールを設定する手順[1]

ユーザーグループに所属するユーザーを設定する手順[1]

ユーザーグループの管理[1]

ユーザーグループの削除[1]

ユーザーグループの作成[1]

ユーザーグループの編集[1]

ユーザーグループへのサービスグループとロールの割り当て[1]

ユーザーグループを削除する手順[1]

ユーザーグループを作成する手順[1]

ユーザーグループを編集する手順[1]

ユーザー情報の編集[1]

ユーザーの管理[1], [2]

ユーザーの削除[1]

ユーザーの追加[1]

ユーザーの認証方式を変更する手順[1]

ユーザーのロック・ロック解除[1]

ユーザーのロックを解除する手順[1]

ユーザーをロックする手順[1]

り

リストア対象データ[1]

サービスグループの管理[1]

サービスグループを削除する手順[1]

サービスグループを作成する手順[1]

サービスグループを編集する手順[1]

リトライ[1]

履歴の削除[1]

履歴の自動削除[1]

履歴の保持期間について[1]

履歴を削除する手順[1]

ろ

ロール[1]

［ログイン］画面[1]

ログインユーザーが実行したタスクの状態確認[1]

ログインユーザーが自分のパスワードを変更する手順[1]

ログインユーザーが自分のユーザー情報を編集する手順[1]

ログ情報の採取手順[1]

ログ情報の詳細[1]

ログの形式[1]

マニュアル発行元

株式会社 日立製作所

〒100-8280　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号