JP1 Version 13　JP1/Integrated Management 3 - Manager 画面リファレンス

3021-3-L05-30

前書き

対象製品

適用OSのバージョン，JP1/Integrated Management 3 - Manager，JP1/Integrated Management 3 - View，およびJP1/Integrated Management 3 - Agentが前提とするサービスパックやパッチなどの詳細については各製品のリリースノートで確認してください。

●JP1/Integrated Management 3 - Manager（適用OS：Windows）

P-2A2C-8EDL JP1/Integrated Management 3 - Manager 13-11

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A2C-9MDL JP1/Integrated Management 3 - Manager 13-11 (適用OS: Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016)

P-CC2A2C-6HDL JP1/Integrated Management 3 - View 13-00 (適用OS: Windows 11，Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows 10)

P-CC2A2C-9GDL JP1/Integrated Management 3 - Agent 13-11 (適用OS: Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016)

P-CC842C-9GDL JP1/Integrated Management 3 - Agent 13-11 (適用OS: Linux 9，Linux 8，Linux 7，Oracle Linux 9，Oracle Linux 8，Oracle Linux 7，SUSE Linux 15，SUSE Linux 12，Amazon Linux 2023)

P-CC2A2C-6LDL JP1/Base 13-10 (適用OS: Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016)

P-CC842C-6LDL JP1/Base 13-10 (適用OS: Linux 9，Linux 8，Linux 7，Oracle Linux 9，Oracle Linux 8，Oracle Linux 7，SUSE Linux 15，SUSE Linux 12，Amazon Linux 2023)

P-CC1M2C-6LDL JP1/Base 13-10 (適用OS: AIX)

●JP1/Integrated Management 3 - Manager（適用OS：Linux）

P-842C-8EDL JP1/Integrated Management 3 - Manager 13-11

製品構成一覧および内訳形名

P-CC842C-9MDL JP1/Integrated Management 3 - Manager 13-11 (適用OS: Linux 9，Linux 8，Linux 7，Oracle Linux 9，Oracle Linux 8，Oracle Linux 7)

P-CC9W2C-9MDL JP1/Integrated Management 3 - Manager 13-11 (適用OS: SUSE Linux 15，SUSE Linux 12)

P-CC2A2C-6HDL JP1/Integrated Management 3 - View 13-00 (適用OS: Windows 11，Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows 10)

P-CC2A2C-9GDL JP1/Integrated Management 3 - Agent 13-11 (適用OS: Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016)

P-CC842C-9GDL JP1/Integrated Management 3 - Agent 13-11 (適用OS: Linux 9，Linux 8，Linux 7，Oracle Linux 9，Oracle Linux 8，Oracle Linux 7，SUSE Linux 15，SUSE Linux 12，Amazon Linux 2023)

P-CC2A2C-6LDL JP1/Base 13-10 (適用OS: Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016)

P-CC842C-6LDL JP1/Base 13-10 (適用OS: Linux 9，Linux 8，Linux 7，Oracle Linux 9，Oracle Linux 8，Oracle Linux 7，SUSE Linux 15，SUSE Linux 12，Amazon Linux 2023)

P-CC1M2C-6LDL JP1/Base 13-10 (適用OS: AIX)

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

This product includes software developed by Ben Laurie for use in the Apache-SSL HTTP server project.

Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).

Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/

This product includes software developed by Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com> for use in the mod_ssl project (http://www.modssl.org/).

1. This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

2. This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

3. This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

4. 本製品にはOpenSSL ToolkitソフトウェアをOpenSSL LicenseおよびOriginal SSLeay Licenseに従い使用しています。OpenSSL LicenseおよびOriginal SSLeay Licenseは以下のとおりです。

LICENSE ISSUES

==============

The OpenSSL toolkit stays under a double license, i.e. both the conditions of

the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.

See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style

Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL

please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

---------------

/* ====================================================================

* Copyright (c) 1998-2018 The OpenSSL Project. All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

*

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in

* the documentation and/or other materials provided with the

* distribution.

*

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this

* software must display the following acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

*

* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to

* endorse or promote products derived from this software without

* prior written permission. For written permission, please contact

* openssl-core@openssl.org.

*

* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"

* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written

* permission of the OpenSSL Project.

*

* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following

* acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY

* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR

* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;

* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,

* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED

* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

* ====================================================================

*

* This product includes cryptographic software written by Eric Young

* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim

* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

*/

Original SSLeay License

-----------------------

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

* All rights reserved.

*

* This package is an SSL implementation written

* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

*

* This library is free for commercial and non-commercial use as long as

* the following conditions are aheared to. The following conditions

* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation

* included with this distribution is covered by the same copyright terms

* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in

* the code are not to be removed.

* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution

* as the author of the parts of the library used.

* This can be in the form of a textual message at program startup or

* in documentation (online or textual) provided with the package.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

* documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software

* must display the following acknowledgement:

* "This product includes cryptographic software written by

* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

* The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library

* being used are not cryptographic related :-).

* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from

* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND

* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

* SUCH DAMAGE.

*

* The licence and distribution terms for any publically available version or

* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be

* copied and put under another distribution licence

* [including the GNU Public Licence.]

*/

This product includes software developed by Andy Clark.

This product includes software developed by Daisuke Okajima and Kohsuke Kawaguchi (http://relaxngcc.sf.net/).

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

This product includes software developed by the Java Apache Project for use in the Apache JServ servlet engine project (http://java.apache.org/).

Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

製品名

Hyper-V

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Hyper-V(R)

SCVMM

Microsoft(R) System Center Virtual Machine Manager 2012

Windows 10

Windows(R) 10 Enterprise 64-bit

Windows(R) 10 Home 64-bit

Windows(R) 10 Pro 64-bit

Windows 11

Windows(R) 11 Enterprise

Windows(R) 11 Home

Windows(R) 11 Pro

Windows Server 2016

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard

Windows Server 2019

Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Standard

Windows Server 2022

Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Standard

Windows 11，Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows 10を総称してWindowsと表記することがあります。

発行

2025年3月　3021-3-L05-30

著作権

Copyright (C) 2023, 2025 Hitachi, Ltd.

Copyright (C) 2023, 2025 Hitachi Solutions, Ltd.

奥付

マニュアル発行元

株式会社 日立製作所

〒100‒8280　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

変更内容

変更内容(3021-3-L05-30)　JP1/Integrated Management 3 - Manager　13-11

追加・変更内容

変更個所

管理者用のダッシュボード一覧取得／削除機能を追加した。

これに伴い，統合オペレーション・ビューアーの［ダッシュボード一覧］ダイアログの説明個所に，この機能に関する説明を追加した。

2.4.1(1)(b)

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，JP1/Integrated Management 3 - Manager，JP1/Integrated Management 3 - View，およびJP1/Integrated Management 3 - Agentの画面について説明したものです。なお，このマニュアルでは，JP1/Integrated Management 3 - Manager，JP1/Integrated Management 3 - View，およびJP1/Integrated Management 3 - Agentを総称して，JP1/Integrated ManagementまたはJP1/IMと表記します。また，このマニュアルでのJP1/Integrated Management - Manager，JP1/Integrated Management - View，およびJP1/Integrated Management - Agentは，それぞれJP1/Integrated Management 3 - Manager，JP1/Integrated Management 3 - View，およびJP1/Integrated Management 3 - Agentと読み替えてください。

対象読者

オープンプラットフォームのシステムを管理するインフラを，JP1/IMの画面を使って操作される方を対象としています。具体的には次の方を対象としています。

システムで発生する事象を一元監視するため，JP1/IMの画面を操作するシステム管理者およびシステムオペレーター

システムを管理するインフラの状態をシステムで発生する事象と関連づけて一元監視するため，JP1/IMの画面を操作するシステム管理者およびシステムオペレーター

OSおよびアプリケーションについて知識がある方

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章から構成されています。

第1章　画面遷移と［ログイン］画面

JP1/IM - Viewの画面遷移，および［ログイン］画面について説明しています。

第2章　［統合オペレーション・ビューアー］画面

［統合オペレーション・ビューアー］画面の表示項目，および定義項目について説明しています。

第3章　［イベントコンソール］画面

［イベントコンソール］画面の表示項目，および定義項目について説明しています。

第4章　［監視ツリー］画面

［監視ツリー］画面の表示項目，および定義項目について説明しています。

第5章　IM構成管理の画面

IM構成管理・ビューアーの表示項目，および定義項目について説明しています。

マニュアルの体系

JP1/IMのマニュアルでは，システムの設計・構築・運用などのシステムのライフサイクルでの段階ごとに必要な情報を説明しています。目的に合わせて必要なマニュアルをお読みください。

JP1/IMのマニュアルとシステムのライフサイクルの関係を次の図に示します。

このマニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する記号を次に示します。

記号

意味

［　］

メニュー項目，画面名，ボタン名，およびキーボードのキーなどを示す。

例

メニュー項目：［新規作成］

画面名：［ログイン］画面

ボタン名：［OK］ボタン

キーボードのキー：［Ctrl］キー

［　］−［　］

画面のメニューから項目を選択する操作を示す。

例

［ファイル］−［新規作成］を選択する。

上記の例では，メニューバーの［ファイル］を選んで，プルダウンメニューの［新規作成］を選択することを示す。

図中で使用する記号

このマニュアルの図中で使用する記号を，次のように定義します。

Windows版JP1/IM，JP1/Baseのインストール先フォルダの表記

このマニュアルでは，Windows版JP1/IM，JP1/Baseのインストール先フォルダを次のように表記しています。

製品名

インストール先フォルダの表記

デフォルトインストール先フォルダ※

JP1/IM - View

Viewパス

システムドライブ:¥Program Files¥Hitachi¥JP1CoView

JP1/IM - Manager

Managerパス

システムドライブ:¥Program Files¥Hitachi¥JP1IMM

Consoleパス

システムドライブ:¥Program Files¥Hitachi¥JP1Cons

Scopeパス

システムドライブ:¥Program Files¥Hitachi¥JP1Scope

JP1/IM - Agent

Agentパス

システムドライブ:¥Program Files¥Hitachi¥jp1ima

JP1/Base

Baseパス

システムドライブ:¥Program Files¥Hitachi¥JP1Base

注※　各製品をデフォルトのままインストールした場合のインストール先フォルダを表しています。「システムドライブ:¥Program Files」と表記している部分は，インストール時のOS環境変数によって決定されるため，環境によって異なる場合があります。

このマニュアルで使用する「Administrators権限」について

このマニュアルで表記している「Administrators権限」とは，ローカルPCに対するAdministrators権限です。ローカルPCに対してAdministrators権限を持つユーザーであれば，ローカルユーザー，ドメインユーザーおよび，Active Directory環境で動作に違いはありません。

オンラインマニュアルについて

JP1/IMでは，Webブラウザーで参照できるHTMLマニュアルを提供しています。

オンラインマニュアルの内容は，このマニュアルと同様です。

オンラインマニュアルは，次の操作で目次が表示されます。

JP1/IM - View：［ヘルプ］−［目次］を選択する。

統合オペレーション・ビューアー：［ヘルプ］−［オンラインマニュアル］を選択する。

注意事項

スタートメニューからオンラインマニュアルを表示させると，OSの設定によってすでに表示されているブラウザーの画面上にHTMLマニュアルが表示されることがあります。

統合トレースログの出力先について

JP1/IM 12-10から，JP1/IM - Managerの32ビットJavaプロセスを，すべて64ビットJavaプロセスに変更しました。このため，JP1/IMの各機能のJavaプロセス機能が出力する統合トレースログの出力先が変更となります。

バージョン12-10以降のJP1/IMの各機能の統合トレースログの出力先を次に示します。ログファイルトラップ機能を使用している場合，出力先の変更に応じて設定変更が必要です。

統合トレースログの出力先（32ビット）：システムドライブ¥Program Files(x86)¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool

IMデータベース

セントラルスコープサービス

プロセス管理

コマンド実行

自動アクション

インストールおよびセットアップ

統合トレースログの出力先（64ビット）：システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool

イベント基盤サービス

セントラルコンソール・ビューアー

セントラルスコープ・ビューアー

相関イベント発行サービス

IM構成管理

IM構成管理・ビューアー

インテリジェント統合管理基盤

1　画面遷移と［ログイン］画面

この章では，統合オペレーション・ビューアーおよびJP1/IM - Viewの画面遷移と［ログイン］画面について説明します。

1.1　画面遷移

JP1/IM - Viewの画面遷移を次に示します。

図1‒1　［ログイン］画面の画面遷移

図1‒2　［イベントコンソール］画面の画面遷移

図1‒3　［監視ツリー］画面の画面遷移

図1‒4　［監視ツリー(編集中)］画面の画面遷移

図1‒5　［IM構成管理］画面の画面遷移

［統合オペレーション・ビューアー］画面の画面遷移を次に示します。

図1‒6　［統合オペレーション・ビューアー］画面の画面遷移

1.2　［ログイン］画面

［ログイン］画面には，インテリジェント統合管理基盤にログインする画面，セントラルコンソールおよびセントラルスコープにログインする画面，IM構成管理にログインする画面があります。

インテリジェント統合管理基盤の［ログイン］画面は，Webブラウザーからアクセスできます。セントラルコンソールおよびセントラルスコープ，IM構成管理の［ログイン］画面は，JP1/IM - Viewの起動時に表示されます。

セントラルコンソールおよびセントラルスコープの［ログイン］画面からセントラルコンソールにログインし，ユーザーが認証されると［イベントコンソール］画面が表示されます。セントラルコンソールおよびセントラルスコープの［ログイン］画面からセントラルスコープにログインし，ユーザーが認証されると［監視ツリー］画面が表示されます。

IM構成管理の［ログイン］画面からログインし，ユーザーが認証されると［IM構成管理］画面が表示されます。

1.2.1　インテリジェント統合管理基盤の［ログイン］画面

インテリジェント統合管理基盤の［ログイン］画面は，Webブラウザーのアドレスバー（URL入力エリア）に，ログイン画面のURLを入力して表示します。URLの形式を次に示します。

http://インテリジェント統合管理サーバのホスト名:ポート番号/login

注　SSL通信を使用する場合は，httpsです。

URLのポート番号には，インテリジェント統合管理基盤定義ファイル（imdd.properties）で設定したインテリジェント統合管理基盤のポート番号（デフォルトは20703）を指定します。

詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・API リファレンス」の「インテリジェント統合管理基盤定義ファイル（imdd.properties）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

インテリジェント統合管理基盤では，使用する認証の方式によって，異なる［ログイン］画面が表示されます。インテリジェント統合管理基盤の［ログイン］画面を示します。

図1‒7　インテリジェント統合管理基盤の［ログイン］画面（JP1/Baseによる認証を使用する場合）

［ユーザー名］

JP1/Baseによる認証を使用してログインする場合に，ログインするユーザー名を入力します。ユーザー名は，あらかじめ認証サーバのJP1/Baseで登録しておく必要があります。また，登録する際にはJP1/IMの画面操作をするための操作権限を与える必要があります。ログインユーザーの登録，操作権限については下記マニュアルを参照してください。

ログインユーザーの登録

参照先：マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザー管理機能の設定の章

ログインユーザーの操作権限

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「付録E　操作権限一覧」

ユーザー名に指定できる文字数は，1〜31バイトです。半角英数字だけを使用できます。英字は大文字・小文字を区別しません。

［パスワード］

ユーザー名に対応するパスワードを入力します。

パスワードは，大文字・小文字を区別します。入力できる文字数は0〜32バイトです。

図1‒8　インテリジェント統合管理基盤の［ログイン］画面（OpenIDプロバイダによる認証を使用する場合）

［JP1ユーザー名］／［パスワード］

JP1/Baseによる認証を使用してログインする場合に入力します。「インテリジェント統合管理基盤の［ログイン］画面（JP1/Baseによる認証を使用する場合）」の［ユーザー名］／［パスワード］の説明を参照してください。

［他のアカウントでログイン］／［次のアカウントでログイン］

OpenIDプロバイダ名のボタンが表示されます。クリックすると，OpenIDプロバイダの認証画面が表示されます。OpenIDプロバイダで認証済みの場合は，［統合オペレーション・ビューアー］画面が表示されます。

なお，OpenIDプロバイダによる認証は，あらかじめインテリジェント統合管理基盤定義ファイル（imdd.properties）での定義が必要です。

詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 -Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「インテリジェント統合管理基盤定義ファイル（imdd.properties）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

1.2.2　セントラルコンソールおよびセントラルスコープの［ログイン］画面

セントラルコンソールおよびセントラルスコープの［ログイン］画面を示します。

図1‒9　［ログイン］画面（セントラルコンソールおよびセントラルスコープ）

表示項目を次に示します。

［ユーザー名］

ログインするユーザー名を入力します。デフォルトは，前回ログインに成功したユーザー名です。ユーザー名は，あらかじめ認証サーバのJP1/Baseで登録しておく必要があります。また，登録する際にはJP1/IMの画面操作をするための操作権限を与える必要があります。ログインユーザーの登録，操作権限については下記マニュアルを参照してください。

ログインユーザーの登録

参照先：マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザー管理機能の設定の章

ログインユーザーの操作権限

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「付録E　操作権限一覧」

ユーザー名に指定できる文字数は，1〜31バイトです。半角英数字だけを使用できます。英字は大文字・小文字を区別しません。

［パスワード］

ユーザー名に対応するパスワードを入力します。

パスワードは，大文字・小文字を区別します。入力できる文字数は0〜32バイトです。

［接続ホスト名］

接続するJP1/IM - Managerのホスト名を入力します。入力できる文字数は0〜255バイトです。指定できる文字は，制御文字以外の文字列です。デフォルトは，前回ログインに成功したときの接続ホスト名です。接続ホスト名には，OSで名前解決できるホスト名，またはIPアドレスをドット表記（例：10.100.1.1）で指定します。jp1hostsファイルまたはjp1hosts2ファイルの設定は参照しません。なお，IPアドレスを指定する場合，IPv4アドレス形式のアドレスだけを指定できます。IPv6アドレス形式のアドレスを指定できません。

通信暗号化機能を使用する場合は，ホスト名だけ使用できます。IPアドレスは使用できません。

［セントラルコンソール］

JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）に接続し，［イベントコンソール］画面を表示する場合に選択します。

［セントラルスコープ］

JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）に接続し，［監視ツリー］画面を表示する場合に選択します。

1.2.3　IM構成管理の［ログイン］画面

IM構成管理にログインする［ログイン］画面を示します。

図1‒10　［ログイン］画面（IM構成管理）

表示項目を次に示します。

［ユーザー名］

ログインするユーザー名を入力します。デフォルトは，前回ログインに成功したユーザー名です。ユーザー名は，あらかじめ認証サーバのJP1/Baseで登録しておく必要があります。また，登録する際にはJP1/IMの画面操作をするための操作権限を与える必要があります。ログインユーザーの登録，操作権限については下記マニュアルを参照してください。

ログインユーザーの登録

参照先：マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザー管理機能の設定の章

ログインユーザーの操作権限

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「付録E　操作権限一覧」

ユーザー名に指定できる文字数は，1〜31バイトです。半角英数字だけを使用できます。英字は大文字・小文字を区別しません。

［パスワード］

ユーザー名に対応するパスワードを入力します。

パスワードは，大文字・小文字を区別します。入力できる文字数は0〜32バイトです。指定できる文字は，制御文字を除く半角英数字および記号です。

［接続ホスト名］

接続するIM構成管理のホスト名を入力します。入力できる文字数は0〜255バイトです。指定できる文字は，制御文字以外の文字列です。デフォルトは，前回ログインに成功したときの接続ホスト名です。接続ホスト名には，OSで名前解決できるホスト名，またはIPアドレスをドット表記（例：10.100.1.1）で指定します。jp1hostsファイルまたはjp1hosts2ファイルの設定は参照しません。なお，IPアドレスを指定する場合，IPv4アドレス形式のアドレスだけを指定できます。IPv6アドレス形式のアドレスを指定できません。

通信暗号化機能を使用する場合は，ホスト名だけ使用できます。IPアドレスは使用できません。

IM構成管理の機能を使用するための設定については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド」の「1.4.4　IM構成管理の機能を使用するための設定（Windowsの場合）」を参照してください。

1.3　画面操作上の注意事項

画面を操作する上での注意事項を次に示します。

1.3.1　JP1/IM - Viewに関する注意事項

画面でのキー操作は，明示されているショートカットキー以外は動作を保証していません。マウスで操作してください。

JP1/IM - Managerへの問い合わせ中は，画面が再描画されません。その間に，画面の位置を移動したりほかの画面を重ねたりすると一時的に描画が不正になることがあります。この現象は，JP1/IM - Managerへの問い合わせが完了したときに回復します。

外字，次に示す文字，および特定の制御コード（以下「表1-1　対象となる制御コード」参照）については，画面表示で文字が化けることや，その文字として処理されないことがあります。

表1‒1　対象となる制御コード

コード

値

説明

00

NUL

NULl(ヌル)

01

SOH

Start Of Heading(ヘッダ開始)

02

STX

Start of TeXt(テキスト開始)

03

ETX

End of TeXt(テキスト終了)

04

EOT

End Of Transmission(転送終了)

05

ENQ

ENQuiry(問い合わせ)

06

ACK

ACKnowledge(肯定応答)

07

BEL

BELl(ベル)

08

BS

Back Space(後退)

09

HT

Horizontal Tabulation(水平タブ)

0A

LF

Line Feed(改行)

0B

VT

Vertical Tabulation(垂直タブ)

0C

FF

Form Feed(改ページ)

0D

CR

Carriage Return(復帰)

0E

SO

Shift Out(シフトアウト)

0F

SI

Shift In(シフトイン)

10

DLE

Data Link Escape(伝送制御拡張)

11

DC1

Device Control 1(装置制御1)

12

DC2

Device Control 2(装置制御2)

13

DC3

Device Control 3(装置制御3)

14

DC4

Device Control 4(装置制御4)

15

NAK

Negative AcKnowledge(否定応答)

16

SYN

SYNchronous idle(同期信号)

17

ETB

End of Transmission Block(転送ブロック終了)

18

CAN

CANcel(取消)

19

EM

End of Medium(媒体終端)

1A

SUB

SUBstitute(置換)

1B

ESC

ESCape(拡張)

1C

FS

File Separator(ファイル分離)

1D

GS

Group Separator(グループ分離)

1E

RS

Record Separator(レコード分離)

1F

US

Unit Separator(ユニット分離)

7F

DEL

DELete(削除)

80

PAD

PADding character(埋め込み文字)

81

HOP

High Octet Preset(ハイオクテットプリセット)

82

BPH

Break Permitted Here(分割許可)

83

NBH

No Break Here(分割禁止)

84

IND

INDex(索引)

85

NEL

NExt Line(復帰改行)

86

SSA

Start of Selected Area(選択領域開始)

87

ESA

End of Selected Area(選択領域終了)

88

HTS

Horizontal Tabulation Set(水平タブ)

89

HTJ

Horizontal Tabulation with Justification(調整付水平タブ)

8A

VTS

Vertical Tabulation Set(垂直タブ)

8B

PLD

Partial Line Down(下行)

8C

PLU

Partial Line Up(上行)

8D

RI

Reverse line feed(前ページ)

8E

SS2

Single Shift 2(1文字シフト2)

8F

SS3

Single Shift 3(1文字シフト3)

90

DCS

Device Control String(装置制御文字列)

91

PU1

Private Use 1(私的利用1)

92

PU2

Private Use 2(私的利用2)

93

STS

Set Transmit State(転送状態設定)

94

CCH

Cancel CHaracter(取消文字)

95

MW

Message Waiting(メッセージ待機)

96

SPA

Start of Protected Area(保護領域開始)

97

EPA

End of Protected Area(保護領域終了)

98

SOS

Start Of String(文字列開始)

99

SGCI

Single Graphic Character Introducer(単一図形文字開始)

9A

SCI

Single Character Introducer(単一文字開始)

9B

CSI

Control Sequence Introducer(制御シーケンス開始)

9C

ST

String Terminator(文字列終了)

9D

OSC

Operating System Command(OSコマンド)

9E

PM

Privacy Message(秘密メッセージ)

9F

APC

Application Program Command(APコマンド)

スタートメニューからJP1/IM - Viewのヘルプを起動した場合，OSの設定によってすでに表示されているWebブラウザーの画面上に，HTMLヘルプが表示されることがあります。

接続ホスト（JP1/IM - Manager）を再起動するときは，事前にJP1/IM - Viewをログアウトしてください。接続ホストの再起動が完了したら，JP1/IM - Viewでログインしてください。

まれに，画面を操作したときに，表示が崩れることがあります。このときは操作をやり直すと，表示が回復します。

［コマンド実行］画面または自動アクションで，出力結果の多いコマンドを実行した場合，次に実行したコマンドの出力結果が遅れることがあります。

［統合機能メニュー］画面，［コマンド実行］画面，または［アクション結果一覧］画面を［イベントコンソール］画面の手前に表示している状態で，［イベントコンソール］画面のツールバー上のボタンにマウスカーソルを移動しツールチップテキストを表示させると，［統合機能メニュー］画面，［コマンド実行］画面，［アクション結果一覧］画面が［イベントコンソール］画面の背面に移動することがあります。背面に移動された画面を前面に戻す場合には，タスクバーで選択して前面に戻してください。

次の操作を行うと，コンピュータのCPU使用率が100%になり，応答が返るまでに数分かかる場合があります。

各設定画面の入力欄に長い文字列を入力し，［Home］キー，または［End］キーを押下する。

各設定画面の入力欄に長い文字列を入力し，入力欄上でマウスの左ボタンを短い間隔でクリックする。

イベントコンソールサービスの起動がシステム負荷などの要因で時間がかかり，イベント基盤サービスとイベントコンソールサービスの接続でリトライ回数とリトライ間隔を超過した場合，JP1/IM - Viewを接続した際に過去のイベントが［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページに表示されなくなります。イベントコンソールサービスを再起動し，統合トレースログに「KAVB4754-I イベントコンソールサービスに接続しました」が出力されていることを確認してからJP1/IM - Viewを再起動してください。

JP1/IM - Viewは，JISコード第3水準および第4水準の文字はサポートしていません。JP1/IM - View上でこれらの文字を使用した場合は，文字化けが発生して正しく動作しないおそれがあります。

JP1/IM - Viewでは，画面で入力した文字列がUTF-8に変換されるため，全角文字は3バイトまたは4バイトに換算されます。上記を考慮して全角文字を入力してください。

JP1/IM - View で設定する定義に環境依存文字を使用すると，定義に文字化けが発生することがあるため，使用しないでください。

ご使用の環境によっては，ボタン，メニューなど画面が正しく描画されない場合があります。この場合は，次の操作をしてください。

画面サイズを変更してください。

最小化した後，元のサイズに戻してください。

ウィンドウをいったん閉じて，再度開いてください。

JP1/IM - Viewを終了（ログアウト）して，再度ログインしてください。

JP1/IM - Viewが操作不能になった場合は，タスクマネージャの［アプリケーション］タブまたは［プロセス］タブから起動中の次のビューアーを終了させ，再起動してください。

「JP1 Central Console」

「JP1 Central Scope」または「Tree View」

「JP1 Configuration」

タスクバーにJP1/IM - Viewのタスクバーボタンが存在する状態で，JP1/IM - Viewの画面が次の理由により，表示されない場合があります。

仮想画面構成※によって，JP1/IM - View が表示されていない画面領域を表示した状態で，JP1/IM - Viewを終了する。

注※　メモリ上にディスプレイ画面以上のデスクトップを持ち，分割したそれぞれの領域を仮想的に一つのデスクトップとして表示することで，複数のデスクトップ画面を切り替えて使用できる構成。仮想デスクトップともいう。

画面が表示されなくなった場合は，［Alt］キーと［Tab］キーの同時押下によってJP1/IM - Viewを選択した後，次のどれかの方法で回復してください。

タスクバーで「重ねて表示」を選択し，すべてのウィンドウを重ねて表示します。その後にJP1/IM - Viewやその他のウィンドウの表示位置およびサイズを変更します。

タスクバーで「上下に並べて表示」を選択し，すべてのウィンドウを上下に並べて表示します。その後にJP1/IM - Viewやその他のウィンドウの表示位置およびサイズを変更します。

タスクバーで「左右に並べて表示」を選択し，すべてのウィンドウを左右に並べて表示します。その後にJP1/IM - Viewやその他のウィンドウの表示位置およびサイズを変更します。

JP1/IM - Viewのコンテキストメニューから「移動」を選択し，カーソルキーを押下します。表示されたウィンドウ（またはそのウィンドウの枠）の位置が確定したら，リターンキーを押下し表示位置を決定します。

JP1/IM - Viewのコンテキストメニューから「最大化」を選択し，ウィンドウを最大化した状態でいったんログアウトし，再びログインした後でウィンドウの表示位置およびサイズを変更します。

ユーザーの簡易切り替え機能を使用して，複数のユーザーでJP1/IM - Viewを同時に実行することはできません。

統合機能メニューから他製品のWWWページをWWWページ呼出し定義ファイル経由で呼び出す場合，セキュリティのため，違うゾーンのWWWページは，別のウィンドウで開く場合があります。別のウィンドウで開かないようにするには，以下の設定を行ってください。

信頼済みサイトにWWWページ呼出し定義ファイルに記載したURLを登録してください。

信頼済みサイトのゾーン設定で保護モードを無効（デフォルト）にしてください。

JP1/IM - Viewは，JP1/IM - ViewのDLL，およびOS標準のDLLを使用して動作させることを前提としています。JP1/IM - Viewのプロセス内に他の製品がDLLを挿入（DLLインジェクション）する環境においては，JP1/IM - Viewの動作に影響を与えるため，挙動が不安定となる場合や起動できない場合があります。このような環境での問題の調査の一部として，他の製品の影響では無いことを確認するために，お客様に他の製品がインストールされていない環境での再現をお願いする場合がございます。他の製品の影響では無いことが確認できない場合，通常のサポートサービスを提供できない場合があります。

デスクトップテーマや配色を変更する場合，起動しているJP1/IM - Viewを閉じてから操作してください。

使用するデスクトップテーマや配色によっては，画面が見づらくなる場合があります。

デスクトップテーマや配色によっては一部の非活性の表示項目が活性の場合と同じように表示されることがありますが，このような場合でも該当する表示項目を操作することはできません。

DPIスケールの設定で，画面に表示する文字のサイズは，100%(96 DPI)にしてください。

100%（96 DPI）でない場合，画面が正しく表示されないことがあります。

DPIスケールを大きくした場合，JP1/IM - Viewの画面でラベルが「...」となり，表示できない場合があります。なお，本設定はOSの設定のため，OSのバージョンにより，一部設定値の表現が異なることがあります。

JP1/IM - Viewを使用するために必要な画面の最小解像度は，1024×768ピクセルです。画面の解像度が1024×768ピクセルより小さい場合，JP1/IM - Viewの画面をすべて表示することができません。なお，最小解像度にタスクバーの幅は含まれておりません。

WindowsのUAC（ユーザーアカウント制御）機能が有効な場合，管理者ユーザーおよび標準ユーザーで起動したJP1/IM - Viewから表示イベント保存を実行すると，UACの機能により，保存ファイルがユーザーごとの仮想フォルダにリダイレクトされ保存されます。保存先フォルダは以下の通りです。

%ProgramFiles%以下の場合

%LocalAppData%¥VirtualStore¥Program Files

（デフォルトは，システムドライブ:¥Users¥<OSユーザー名>¥AppData¥Local¥VirtualStore¥Program Files）

%WINDIR%以下の場合

%LocalAppData%¥VirtualStore¥Windows

（デフォルトは，システムドライブ:¥Users¥<OSユーザー名>¥AppData¥Local¥VirtualStore¥Windows）

また，表示イベント保存の際に応答メッセージ（KAVB0321-Q,KAVB0322-Q）中に含まれるファイル名のパスはリダイレクトされる前のパスが表示されます。

［ビジュアル監視］画面上のアイコンについて

［ビジュアル監視］画面上のアイコンが監視ツリー上の監視ノードに関連付けられているため，［ビジュアル監視］画面を作成したときに使用した監視ツリーと異なる監視ツリーをセントラルスコープで更新した場合，［ビジュアル監視］画面に表示されているアイコンがユーザーの意図した監視ノードに関連付けられていないことがあります。

その場合には，セントラルスコープ上の監視ツリーを取得し，［ビジュアル監視］画面で編集しなおしてください。

メニューを表示している状態で，他の画面にフォーカスを移動したり，メニューを表示しているウィンドウのタイトルバーをクリックしたりしても，メニューが非表示になりません。

1.3.2　［統合オペレーション・ビューアー］画面に関する注意事項

［統合オペレーション・ビューアー］画面の［トレンド］タブで，7個以上のチャートを同時に表示しようとした場合，Webブラウザーの同時接続数の設定によってはチャートの表示が遅くなるときがあります。

［統合オペレーション・ビューアー］画面から起動する画面（［繰り返しイベント一覧］画面，［モニター起動］ボタンから起動する連携製品の画面など）は，Webブラウザーの設定によって新しいタブで開くか新しいウィンドウで開くかを設定できます。なお，WebブラウザーがChromeの場合は，常に新しいタブで開きます。

設定方法を次に示します。

新しいタブで開く（Firefoxの場合）

Firefoxの［オプション］−［タブグループ］−［新しいウィンドウではなく新しいタブに開く］を選択します。

Firefoxのアドレスバーに［about:config］と入力します。表示される設定項目一覧を［browser.link.open_newwindow.restriction］で検索します。

設定項目［browser.link.open_newwindow.restriction］の値を［0］に変更します。

新しいウィンドウで開く（Firefoxの場合）

Firefoxの［オプション］−［タブグループ］−［新しいウィンドウではなく新しいタブに開く］の選択を外します。

外字，次に示す文字，および特定の制御コード（以下「表1-2　対象となる制御コード」参照）については，画面表示で文字が化けることや，その文字として処理されないことがあります。

表1‒2　対象となる制御コード

コード

値

説明

00

NUL

NULl(ヌル)

01

SOH

Start Of Heading(ヘッダ開始)

02

STX

Start of TeXt(テキスト開始)

03

ETX

End of TeXt(テキスト終了)

04

EOT

End Of Transmission(転送終了)

05

ENQ

ENQuiry(問い合わせ)

06

ACK

ACKnowledge(肯定応答)

07

BEL

BELl(ベル)

08

BS

Back Space(後退)

09

HT

Horizontal Tabulation(水平タブ)

0A

LF

Line Feed(改行)

0B

VT

Vertical Tabulation(垂直タブ)

0C

FF

Form Feed(改ページ)

0D

CR

Carriage Return(復帰)

0E

SO

Shift Out(シフトアウト)

0F

SI

Shift In(シフトイン)

10

DLE

Data Link Escape(伝送制御拡張)

11

DC1

Device Control 1(装置制御1)

12

DC2

Device Control 2(装置制御2)

13

DC3

Device Control 3(装置制御3)

14

DC4

Device Control 4(装置制御4)

15

NAK

Negative AcKnowledge(否定応答)

16

SYN

SYNchronous idle(同期信号)

17

ETB

End of Transmission Block(転送ブロック終了)

18

CAN

CANcel(取消)

19

EM

End of Medium(媒体終端)

1A

SUB

SUBstitute(置換)

1B

ESC

ESCape(拡張)

1C

FS

File Separator(ファイル分離)

1D

GS

Group Separator(グループ分離)

1E

RS

Record Separator(レコード分離)

1F

US

Unit Separator(ユニット分離)

7F

DEL

DELete(削除)

80

PAD

PADding character(埋め込み文字)

81

HOP

High Octet Preset(ハイオクテットプリセット)

82

BPH

Break Permitted Here(分割許可)

83

NBH

No Break Here(分割禁止)

84

IND

INDex(索引)

85

NEL

NExt Line(復帰改行)

86

SSA

Start of Selected Area(選択領域開始)

87

ESA

End of Selected Area(選択領域終了)

88

HTS

Horizontal Tabulation Set(水平タブ)

89

HTJ

Horizontal Tabulation with Justification(調整付水平タブ)

8A

VTS

Vertical Tabulation Set(垂直タブ)

8B

PLD

Partial Line Down(下行)

8C

PLU

Partial Line Up(上行)

8D

RI

Reverse line feed(前ページ)

8E

SS2

Single Shift 2(1文字シフト2)

8F

SS3

Single Shift 3(1文字シフト3)

90

DCS

Device Control String(装置制御文字列)

91

PU1

Private Use 1(私的利用1)

92

PU2

Private Use 2(私的利用2)

93

STS

Set Transmit State(転送状態設定)

94

CCH

Cancel CHaracter(取消文字)

95

MW

Message Waiting(メッセージ待機)

96

SPA

Start of Protected Area(保護領域開始)

97

EPA

End of Protected Area(保護領域終了)

98

SOS

Start Of String(文字列開始)

99

SGCI

Single Graphic Character Introducer(単一図形文字開始)

9A

SCI

Single Character Introducer(単一文字開始)

9B

CSI

Control Sequence Introducer(制御シーケンス開始)

9C

ST

String Terminator(文字列終了)

9D

OSC

Operating System Command(OSコマンド)

9E

PM

Privacy Message(秘密メッセージ)

9F

APC

Application Program Command(APコマンド)

統合オペレーション・ビューアーは，JISコード第3水準および第4水準の文字はサポートしていません。JP1/IM - View上でこれらの文字を使用した場合は，文字化けが発生して正しく動作しないおそれがあります。

統合オペレーション・ビューアーで設定する定義に環境依存文字を使用すると，定義に文字化けが発生することがあるため，使用しないでください。

2　［統合オペレーション・ビューアー］画面

この章では，インテリジェント統合管理基盤の［統合オペレーション・ビューアー］画面の表示項目，および定義項目について説明します。

2.1　［統合オペレーション・ビューアー］画面の概要

JP1/IM - Manager（インテリジェント統合管理基盤）にログインすると，［統合オペレーション・ビューアー］画面が表示されます。

［統合オペレーション・ビューアー］画面は，［稼働状況］と［詳細表示］の二つの領域で構成されています。［稼働状況］では，表示形式をサンバースト，ツリー，または検索結果に切り替えできます。［詳細表示］では，［稼働状況］で選択したIM管理ノードの情報を，タブを切り替えて確認できます。

重要

［統合オペレーション・ビューアー］画面を，キーボードで操作することはできません。

［統合オペレーション・ビューアー］画面を次に示します。

図2‒1　［統合オペレーション・ビューアー］画面の表示例

表示項目を次に示します。

［ファイル］メニュー

次のメニューを表示します。

［ログアウト］

クリックすると，［統合オペレーション・ビューアー］画面からログアウトし，［ログイン］画面を表示します。

［表示］メニュー

次のメニューを表示します。

［ダッシュボード一覧］

［ダッシュボード一覧］ダイアログを表示します。

［対処アクション結果一覧］

［対処アクション結果一覧］画面を表示します。

［オプション］メニュー

運用監視に必要な設定や，運用監視対象についての設定および運用監視で使用する機能の操作実行に関するメニューです。クリックすると，次のメニューを表示します。なお，［対処アクション実行］以外のメニューは，JP1_Console_Admin権限を持つユーザーの場合に表示されます。

［初期シークレット発行］

［初期シークレット表示］画面を表示します。

［マネージャーの定義ファイル設定］

［マネージャーの定義ファイル一覧］画面，または［定義ファイル一覧(ホスト名)］画面を表示します。

［統合エージェント設定］

［統合エージェント一覧］画面を表示します。

［下位マネージャー追加/削除］

［下位マネージャー一覧］画面を表示します。

［IMクライアント追加/削除］

［IMクライアント一覧］画面を表示します。

［対処アクション実行］

［対処アクション実行］画面を表示します。

［ヘルプ］メニュー

次のメニューを表示します。

［オンラインマニュアル］

オンラインマニュアルを表示します。インストールした直後の統合オペレーション・ビューアーの設定では，［ヘルプ］ボタンをクリックしてもマニュアルは表示されません。マニュアルを表示させるための設定の手順については，Windowsの場合，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド」の「1.24　マニュアルの組み込み手順（Windowsの場合）」，UNIXの場合，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager構築ガイド」の「2.22　マニュアルの組み込み手順（UNIXの場合）」を参照してください。

［バージョン情報］

統合オペレーション・ビューアーのバージョン情報を表示します。

ログインユーザー名

［統合オペレーション・ビューアー］画面にログイン中のユーザー名が表示されます。

［ログアウト］ボタン

［統合オペレーション・ビューアー］画面からログアウトし，［ログイン］画面を表示します。

ツリーパス

［稼働状況］領域で選択している階層のツリーパスを表示します。ログイン時は［All Systems］を表示します。

階層名のリンクをクリックすると，画面を選択した階層の情報に切り替えて再表示します。

ツリーパスが画面に表示しきれない場合は，ツリーパスをスクロールするための[図データ]ボタンが左端に，[図データ]ボタンが右端に表示されます。ボタンをクリックすると，パスを左右にスクロールできます。

[図データ]［操作メニュー］ボタン

次の操作メニューを表示します。

ツリーのURLをコピー

ツリーのSIDをコピー

ツリーのパスをコピー

選択したIM管理ノードのツリーの情報を，クリップボードにコピーします。

重要

IM管理ノードを選択した画面を共有したり参照したりする場合は，［ツリーのURLをコピー］でコピーされるURLを使用してください。

［稼働状況］領域

デフォルトはサンバースト形式で表示されます。アイコンで表示を切り替えます。詳細については「2.5　［稼働状況］領域」を参照してください。

［詳細表示］領域

［稼働状況］領域で選択した構成要素の情報を表示します。

［タブ］領域

［タブ］領域は［稼働状況］領域で選択した構成要素に関連した情報をタブごとに表示する領域です。各タブの詳細については「2.6.1　［タブ］領域」を参照してください。

［イベント一覧］領域

サンバースト，ツリー，検索結果，［業務フロー］タブまたは［関連ノード］タブで選択した構成要素で発生しているJP1イベントの一覧を表示する領域です。

詳細については「2.6.2　［イベント一覧］領域」を参照してください。

［開閉］ボタン

クリックすると領域を閉じます。もう一度クリックすると，領域を表示します。また，ドラッグすると，領域の幅を変更できます。

2.2　オプションに関する画面

［統合オペレーション・ビューアー］画面の［オプション］メニューから表示する画面について説明します。なお，［対処アクション実行］画面については「2.3　対処アクションに関する画面」を参照してください。

2.2.1　［統合エージェント一覧］画面

［統合エージェント一覧］画面は，インテリジェント統合管理基盤の管理対象とする統合エージェントホストおよびそのホストに紐づいて使用できるアドオンプログラムを，システム管理者が把握するために一覧表示する画面です。

インテリジェント統合管理基盤の管理対象から統合エージェントホストを削除する必要がある場合，その統合エージェントホストおよびそのホストに紐づくアドオンプログラムの情報を削除します。また，削除する統合エージェントホストのPrometheusやFluentdがトレンドデータ管理DBに保存したトレンドデータを削除します。統合エージェントホストにユーザー独自のPrometheusやユーザー独自のFluentdをインストールしている場合，それらがトレンドデータ管理DBにトレンドデータを保存しているときは，そのトレンドデータも削除します。

インテリジェント統合管理基盤の管理対象としている統合エージェントホストおよびそのホストに紐づくアドオン機能の情報はそのままで，統合エージェントホストのPrometheusやFluentdがトレンドデータ管理DBに保存したトレンドデータを削除することもできます。統合エージェントホストにユーザー独自のPrometheusやユーザー独自のFluentdがインストールしている場合，それらがトレンドデータ管理DBにトレンドデータを保存しているときは，そのトレンドデータも削除します。

図2‒2　［統合エージェント一覧］画面

［統合エージェント一覧］画面の表示項目を次に示します。

なお，ユーザーに通知する情報がある場合は，画面の上部にメッセージが表示されます。メッセージが表示しきれない場合は，末尾は「...」と表示されます。[図データ]をクリックすると，メッセージの全文を確認できます。[図データ]をクリックすると，元の表示に戻ります。

［ホスト名］

統合エージェントホスト一覧をホスト名で絞り込むための文字列を，255文字以内で入力します。

入力できる文字は，半角英数字，半角ハイフン，および半角ピリオドです。

［検索］ボタン

統合エージェントホスト一覧のホスト名を，［ホスト名検索］のテキストエリアに入力した文字列の部分一致で検索し，条件に該当したホストを表示します。

[図データ]ボタン（前頁）

統合エージェントホスト一覧にひとつ前のページを表示します。

表示範囲

検索条件に該当する統合エージェントの件数と現在のページの表示範囲を「x〜y / z」の形式で表示します。

[図データ]ボタン（次頁）

統合エージェントホスト一覧にひとつ後ろのページを表示します。

［統合エージェントホスト一覧］

統合エージェントホストの統合エージェント制御基盤から登録要求され，インテリジェント統合管理データベースに格納した統合エージェントホストの情報を一覧表示します。

デフォルトでは，ホスト名の昇順で表示します。

1ページ当たりの表示件数は最大200件です。200件を超える場合は，ページボタンでページを切り替えて表示します。

表示するデータレコードが1件もない場合は「NO DATA」と表示されます。

[図データ]［全選択/選択解除］チェックボックス

統合エージェントホスト一覧のヘッダーのチェックボックスを選択すると，表示中のページのすべての統合エージェントホストが選択されます。全選択を解除する場合は，クリックしてチェックを外します。

特定の統合エージェントホストだけを選択する場合は，個別のチェックボックスを選択します。

［ホスト名］

統合エージェントホストのホスト名を表示します。

［OS］

統合エージェントホストのOSを表示します。

（例：windows，linux）

［統合エージェントのバージョン］

統合エージェントホストでの統合エージェントのバージョンを表示します。

［マネージャーホスト名］

統合エージェントを管理しているマネージャーのホスト名を表示します。

［登録日時］

統合エージェントホストを登録した日時を表示します。

日時は，統合オペレーション・ビューアーで設定されているタイムゾーンに従い，「YYYY-MM-DD hh:mm:ss」の形式で表示します。

登録日時は，次の作業を実施した後にJP1/IM - Agentを起動すると更新されます。

JP1/IM - Agentのインストール

JP1/IM - Agentのバージョンアップ

［統合エージェント一覧］画面でJP1/IM - Agentを削除

［定義ファイルの設定］ボタン

■［統合エージェントホスト一覧］の［選択］チェックボックスに1件のチェックがある場合

このボタンをクリックすると，［統合エージェントホスト一覧］でチェックありの統合エージェントホストについて，［定義ファイル一覧(ホスト名)］画面を表示します。

■［統合エージェントホスト一覧］で［選択］チェックボックスに1つもチェックがない場合，または，複数のチェックがある場合

このボタンは非活性となります。

［シークレットの設定］ボタン

■［統合エージェントホスト一覧］の［選択］チェックボックスに1件のチェックがある場合

このボタンをクリックすると，［統合エージェントホスト一覧］でチェックありの統合エージェントホストについて，［シークレット一覧］ダイアログを表示します。

■［統合エージェントホスト一覧］で［選択］チェックボックスに1つもチェックがない場合，または，複数のチェックがある場合

このボタンは非活性となります。

［アラート設定ファイルの配布］ボタン

■［統合エージェントホスト一覧］の［選択］チェックボックスに1件のチェックがある場合

このボタンをクリックすると，［統合エージェントホスト一覧］でチェックありのホストを対象に，［アラート設定ファイルの配布］ダイアログを表示します。

■［統合エージェントホスト一覧］で［選択］チェックボックスに1つもチェックがない場合

このボタンは非活性となります。

［削除］ボタン

■［統合エージェントホスト一覧］の［選択］チェックボックスにチェックがある場合

このボタンをクリックすると，定義ファイルの削除を確認するメッセージ画面が表示されます。［OK］ボタンをクリックすると，［統合エージェントホスト一覧］でチェックありの統合エージェントホストが削除されます。また，削除される統合エージェントホストのPrometheusやFluentdがトレンドデータ管理DBに保存したトレンドデータも削除されます。統合エージェントホストにユーザー独自のPrometheusやユーザー独自のFluentdをインストールしている場合，それらがトレンドデータ管理DBにトレンドデータを保存しているときは，そのトレンドデータも削除されます。

注

削除したあと，JP1/IM - Manager（インテリジェント統合管理基盤）のツリー情報には削除した情報は反映されません。反映する場合は，統合オペレーション・ビューアーからのツリー情報の生成および反映，またはjddcreatetreeコマンドおよびjddupdatetreeコマンド（構成変更モード（-cオプション）を指定）の実行が必要です。

■［統合エージェントホスト一覧］の［選択］チェックボックスに1つもチェックがない場合

このボタンは非活性となります。

［トレンドデータ削除］ボタン

■［統合エージェントホスト一覧］の［選択］チェックボックスにチェックがある場合

このボタンをクリックすると，統合エージェントのトレンドデータの削除を確認するメッセージ画面が表示されます。［OK］ボタンをクリックすると，［統合エージェントホスト一覧］でチェックありの統合エージェントホストのPrometheusやFluentdがトレンドデータ管理DBに保存したトレンドデータが削除されます。統合エージェントホストにユーザー独自のPrometheusやユーザー独自のFluentdをインストールしている場合，それらがトレンドデータ管理DBにトレンドデータを保存しているときは，そのトレンドデータも削除されます。

注

削除したあと，JP1/IM - Manager（インテリジェント統合管理基盤）のツリー情報には削除した情報は反映されません。反映する場合は，統合オペレーション・ビューアーからのツリー情報の生成および反映，またはjddcreatetreeコマンドおよびjddupdatetreeコマンド（構成変更モード（-cオプション）を指定）の実行が必要です。

■［統合エージェントホスト一覧］の［選択］チェックボックスに1つもチェックがない場合

このボタンは非活性となります。

[図データ]［閉じる］ボタン

画面を閉じます。

(1)　［アラート設定ファイルの配布］ダイアログ

［アラート設定ファイルの配布］ダイアログは，アラート設定ファイルの一括配布機能で配布するアラート設定ファイルを指定する画面です。

図2‒3　［アラート設定ファイルの配布］ダイアログ

［アラート設定ファイルの配布］ダイアログの表示項目を次に示します。

［ファイル指定(*.yml)］

アップロード対象として指定したアラート設定ファイルを表示します。

指定できるファイルのサイズの上限は10MBです。

［参照］ボタン

アップロードするファイルを指定するための入力画面を表示します。指定したファイル名が「jpc_alerting_rules.yml」でない場合，KAJY68127-Eメッセージを表示します。

［アップロード］ボタン

アップロードを確認する画面が表示されます。

［OK］ボタンをクリックすると，指定したファイルのアップロードが実行され，アップロードされたファイルが定義ファイル一覧に追加されます。

指定したファイルの読み込みに失敗した場合は，KAJY00032-Eメッセージを表示します。

［ファイル指定(*.zip)］のテキストエリアに入力がない場合は，このボタンは非活性となります。

[図データ]［閉じる］ボタン

画面を閉じます。

(2)　［配布結果］ダイアログ

［配布結果］ダイアログは，アラート設定ファイルの一括配布機能で配布した結果を，配布先ホストごとに表示する画面です。

図2‒4　［配布結果］ダイアログ

［配布結果］ダイアログの表示項目を次に示します。

［配布結果一覧］

アラート設定ファイルの一括配布機能で配布した結果が，配布先ホストごとに表示されます。すべての結果を一覧に表示できない場合は，スクロールバーが表示されます。一覧の各項目は，項目名でソートできます。

表示するデータレコードが1件もない場合は「NO DATA」と表示されます。

［ホスト名］

配布先ホストのホスト名が表示されます。

［配布結果］

配布先ホストの配布結果が表示されます。表示される配布結果は次のどれかです。

配布待ち

配布中

配布失敗

成功

［メッセージ］

［配布結果］が「配布失敗」の場合

エラー内容（REST APIの返却内容）が表示されます。

［配布結果］が「配布待ち」，「配布中」，「成功」の場合

何も表示されません。

[図データ]［閉じる］ボタン

画面を閉じます。

2.2.2　［マネージャーの定義ファイル一覧］画面と［定義ファイル一覧(ホスト名)］画面

［マネージャーの定義ファイル一覧］画面は，システム管理者がJP1/IM - Managerの定義ファイルをWeb GUIから操作するための画面です。

図2‒5　［マネージャーの定義ファイル一覧］画面

［定義ファイル一覧(ホスト名)］画面は，システム管理者がJP1/IM - Agentの定義ファイルをWeb GUIから操作するための画面です。

図2‒6　［定義ファイル一覧(ホスト名)］画面

［マネージャーの定義ファイル一覧］画面および［定義ファイル一覧(ホスト名)］画面の表示項目を次に示します。

なお，ユーザーに通知する情報がある場合は，画面の上部にメッセージが表示されます。メッセージが表示しきれない場合は，末尾は「...」と表示されます。[図データ]をクリックすると，メッセージの全文を確認できます。[図データ]をクリックすると，元の表示に戻ります。

［タイトル］

対象がJP1/IM - Managerの場合

「マネージャーの定義ファイル一覧」を表示します。

対象がJP1/IM - Agentの場合

「定義ファイル一覧(ホスト名)」を表示します。

［カテゴリ］タブ

［定義ファイル一覧］に表示する定義ファイルのカテゴリをタブで表示します。表示する定義ファイルに応じて，次のカテゴリのタブを左側から順に表示します。カテゴリID，カテゴリ名の両方が省略されている場合，定義ファイルは［others］タブに表示されます。なお，［others］タブに表示する定義ファイルがない場合，［others］タブは表示されません。

JP1/IM - Managerの場合

jp1_central_console

jp1_intelligent

jp1_createtree

jp1_updatetree

ユーザー作成定義ファイルリスト定義ファイルのカテゴリ名の昇順（UTF-8）

others

JP1/IM - Agentの場合

jp1_certificate

jp1_imagent

jp1_imexporter

jp1_imfluentd

ユーザー作成定義ファイルリスト定義ファイルのカテゴリ名の昇順（UTF-8）

others

［定義ファイル一覧］

この画面の表示元の統合オペレーション・ビューアーで選択しているIM管理ノード（JP1/IM - ManagerまたはJP1/IM - Agent）の定義ファイルの一覧を表示します。表示するデータレコードが1件もない場合は「NO DATA」と表示されます。初期表示は，ファイル名の昇順です。

［選択］チェックボックス

ダウンロードまたは削除する定義ファイルの行を選択します。

［ファイル名］

定義ファイル名を表示します。

［ファイルパス］

定義ファイルのファイルパスを表示します。

［最終更新日時］

定義ファイルの最終更新日時を表示します。

日時は，統合オペレーション・ビューアーで設定されているタイムゾーンに従い，「YYYY-MM-DD hh:mm:ss」の形式で表示します。

［削除］ボタン

■［定義ファイル一覧］の［選択］チェックボックスにチェックがある場合

このボタンをクリックすると，定義ファイルの削除を確認するメッセージ画面が表示されます。［OK］ボタンをクリックすると，［定義ファイル一覧］でチェックありの定義ファイルが削除されます。

■［定義ファイル一覧］の［選択］チェックボックスに1つもチェックがない場合

このボタンは非活性となります。

［ダウンロード］ボタン

■［定義ファイル一覧］の［選択］チェックボックスにチェックがある場合

このボタンをクリックすると，［定義ファイル一覧］でチェックありの定義ファイルがzip形式に圧縮され，「定義ファイルを取得したホスト名_ID.zip」※のファイル名でダウンロードされます。

■［定義ファイル一覧］の［選択］チェックボックスに1つもチェックがない場合

このボタンは非活性となります。

注※

IDには，ダウンロードごとにユニークなIDが付与されます。

圧縮ファイルには，ダウンロード対象として選択した定義ファイルの実体以外に，ダウンロード対象のファイルの情報を記載したプロパティファイルが含まれます。プロパティファイルには，定義ファイル名とそのファイルパスの情報が記載されています。プロパティファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」（2.　定義ファイル）の「定義ファイルプロパティファイル（imdd_file_properties.json）」および「定義ファイルプロパティファイル（jpc_file_properties.json）」を参照してください。

［アップロード］ボタン

［定義ファイルアップロード］ダイアログを表示します。

［ツリー情報生成］ボタン

［jp1_createtree］タブを選択した場合に表示されます。クリックすると［ツリー情報生成］ダイアログが表示されます。

［ツリー情報反映］ボタン

［jp1_updatetree］タブを選択した場合に表示されます。クリックすると［ツリー情報反映］ダイアログが表示されます。

[図データ]［閉じる］ボタン

画面を閉じます。

(1)　［定義ファイルアップロード］ダイアログ

［定義ファイルアップロード］ダイアログは，定義ファイルのアップロードを実行するための画面です。

アップロードを実行すると，定義ファイルの設定変更に必要なコマンド（リロードなど）もアップロード後に自動実行されます。

図2‒7　［定義ファイルアップロード］ダイアログ

［定義ファイルアップロード］ダイアログの表示項目を次に示します。

［ファイル指定(*.zip)］

アップロードする定義ファイルの圧縮ファイル名※を200バイト以内の文字列で指定します。使用できる文字は，半角英数字，半角空白，「-」，「_」，「.」です。制御文字は入力できません。

指定できるファイルのサイズの上限は10MBです。

注※

アップロードで指定する圧縮ファイルの名称は任意です。ファイルの形式は，ダウンロードする圧縮ファイルと同様です。

圧縮ファイルには，アップロード対象の定義ファイルの実体以外に，アップロード対象のファイルの情報を記載したプロパティファイルを含める必要があります。プロパティファイルには，定義ファイル名とそのファイルパスの情報を記載します。プロパティファイルの詳細については，マニュアル「コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」（2.　定義ファイル）の「定義ファイルプロパティファイル（imdd_file_properties.json）」および「定義ファイルプロパティファイル（jpc_file_properties.json）」を参照してください。

［参照］ボタン

アップロードするファイルを指定するための入力画面を表示します。

［アップロード］ボタン

アップロードを確認する画面が表示されます。

［OK］ボタンをクリックすると，指定したファイルのアップロードが実行され，アップロードされたファイルが定義ファイル一覧に追加されます。※1

［ファイル指定(*.zip)］のテキストエリアに入力がない場合は，このボタンは非活性となります。

注※1

アップロードを実行するときの注意事項は次のとおりです。

定義ファイルを更新する前に，定義ファイルの書式や文字コードなどが正しいことを，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」（2.　定義ファイル）で確認してください。

定義ファイルが不正な場合，更新に失敗することがあります。定義ファイルの更新に失敗したときは，JP1イベントが送信されるため，発生したJP1イベントの内容を確認して対処してください。

定義ファイルを更新したときに，自動的に再起動されるサービスがあります。再起動されるサービスについては，マニュアル「コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」（2.　定義ファイル）の各定義ファイルの説明を確認してください。

サービスが再起動されると，監視業務が一時的に停止することがあります。また，クラスタ構成の場合，クラスタソフトの監視対象サービスに対する停止検知時間の設定※2によって，フェイルオーバーが発生することがあります。

そのため，定義ファイルの更新は，メンテナンスの時間に実施してください。

注※2

マシンのスペックやシステムの負荷状況にもよりますが，1つの定義ファイルの更新ごとにサービスを再起動するため，停止の検知時間の目安は，定義ファイル1つにつき1分程度となります。

例えば，定義ファイルを10個同時に更新する運用の場合は，クラスタソフトの停止の検知時間に10分を指定します。

検知時間を延ばすことができない場合は，定義ファイル操作機能を使用せず，ホストにログインして，直接定義ファイルを更新してください。

[図データ]［閉じる］ボタン

この画面を閉じます。

(2)　［ツリー情報生成］ダイアログ

［ツリー情報生成］ダイアログは，統合マネージャーでのツリー情報を生成するための画面です。

図2‒8　［ツリー情報生成］ダイアログ

［ツリー情報生成］ダイアログの表示項目を次に示します。

［OK］ボタン

クリックすると，統合マネージャーホストで指定したマネージャーに対し，ツリー情報の生成要求を行います。

［キャンセル］ボタン

この画面を閉じます。

(3)　［ツリー情報反映］ダイアログ

［ツリー情報反映］ダイアログは，統合マネージャーでのツリー情報を反映するための画面です。

図2‒9　［ツリー情報反映］ダイアログ

［ツリー情報反映］ダイアログの表示項目を次に示します。

［OK］ボタン

クリックすると，IM管理ノード関連ファイルのツリー情報のインテリジェント統合管理基盤への反映が実行され，IM管理ノードが作成されます。

［反映方式］

反映方式を，プルダウンメニューから選択します。デフォルトは「構成変更モード」です。

新規・再構築モード：次の場合に指定します。

・新規構築する場合

・構築ミスを修正する場合

・IMデータベースをバックアップ（jimdbbackupコマンド）し，リカバリー（jimdbrecoverコマンド）した場合

・統合監視DBをアンセットアップ（jcodbunsetupコマンド）し，再セットアップ（jcodbsetupコマンド）した場合

・インテリジェント統合管理基盤を利用している環境で，JP1/IM - Managerをバージョンアップした場合

構成変更モード：構築ミスの修正以外に，インテリジェント統合管理基盤の管理対象の追加・削除・変更を反映する場合に指定します。

［キャンセル］ボタン

この画面を閉じます。

(4)　［シークレット一覧］ダイアログ

［シークレット一覧］ダイアログは，統合エージェントで使用するシークレットを管理するための画面です。

図2‒10　［シークレット一覧］ダイアログ

［シークレット一覧］ダイアログの表示項目を次に示します。

［タイトル］

シークレット一覧（ホスト名）を表示します。ホスト名は，対象とする統合エージェントのホスト名です。

［シークレットキー］

追加するシークレットキーを，1,024文字以内で入力します。入力できる文字は，ASCIIコード0x20〜0x7Eの範囲の文字です。

［シークレット］

追加するシークレットを，1,024文字以内で入力します。入力できる文字は，ASCIIコード0x20〜0x7Eの範囲の文字です。入力した文字は●●の伏字で表示されます。

［追加］ボタン

［シークレットキー］［シークレット］に入力した内容をシークレット一覧に追加します。追加したシークレットの［変更内容］には，「追加」と表示されます。

［変更ありのみ表示］チェックボックス

チェックすると，変更内容が空欄ではないシークレットだけをシークレット一覧に表示します。

［シークレット一覧］

対象ホストで管理しているシークレットの一覧を，シークレットキーの昇順で表示します。「シークレットキー」列でソートできます。一覧には10件を表示します。1ページに表示される件数は200件です。すべてのシークレットを一覧に表示できない場合は，スクロールバーが表示されます。

シークレットが1件もない場合は「NO DATA」と表示されます。

[図データ]［前ページ］ボタン

シークレット一覧のひとつ前のページを表示します。

表示範囲

検索条件に該当するシークレットの件数と現在のページの表示範囲を「x〜y / z」の形式で表示します。

[図データ]［次ページ］ボタン

シークレット一覧のひとつ後ろのページを表示します。

［シークレットキー検索］

検索するシークレットキーを，1,024文字以内で入力します。入力できる文字は，ASCIIコード0x20〜0x7Eの範囲の文字です。入力した文字列で，シークレット一覧をシークレットキーで絞り込みます。

［検索］ボタン

シークレットキー検索に入力した内容で部分検索を実行し，検索結果をシークレット一覧に表示します。

［削除］チェックボックス

削除するシークレットの行をチェックします。

［変更内容］

設定した内容に応じて，次の項目が表示されます。

初期状態

操作内容

追加

更新

削除

空欄

−

更新

削除

追加

−

追加

行が消える

更新

−

更新

削除

削除

更新

更新

削除

［シークレットキー］

シークレットキーが表示されます。

［シークレット］

シークレットが**の伏字で表示されます。

［編集］ボタン

クリックすると，［シークレット編集］ダイアログが表示されます。

［シークレットキー］

［シークレット一覧］ダイアログで選択中のシークレットキーが表示されます。編集できません。

［シークレット］

編集するシークレットを，1,024文字以内で入力します。入力できる文字は，ASCIIコードの0x20〜0x7Eの範囲です。入力した文字は●●の伏字で表示されます。

［更新］ボタン

編集した内容が，［シークレット一覧］ダイアログのシークレット一覧に反映されます。対象のシークレットの［変更内容］に，「更新」と表示されます。

［キャンセル］ボタン

ダイアログを閉じます。

［削除］ボタン

［削除］チェックボックスでチェックした行のシークレットの［変更内容］に，「削除」と表示されます。

［適用］ボタン

シークレットの追加，更新，削除を確認する画面が表示されます。［OK］ボタンをクリックすると，シークレットの追加，更新，削除を対象ホストに反映します。

[図データ]［閉じる］ボタン

［シークレット一覧］画面の終了を確認する画面が表示されます。［OK］ボタンをクリックすると，［シークレット一覧］画面を閉じます。

2.2.3　［初期シークレット表示］画面

［初期シークレット表示］画面は，初期シークレットを発行する画面です。

図2‒11　［初期シークレット表示］画面

［初期シークレット表示］画面の表示項目を次に示します。

［初期シークレット］

発行された初期シークレットを表示します。

［発行］ボタン

クリックすると，初期シークレットの発行を確認する画面が表示されます。［OK］ボタンをクリックすると，初期シークレットが発行されます。

［コピー］ボタン

クリックすると，クリップボードに初期シークレットの内容をコピーします。

[図データ]［閉じる］ボタン

この画面を閉じます。

2.2.4　［IMクライアント一覧］画面

［IMクライアント一覧］画面は，登録済みのIMクライアントを一覧表示するための画面です。また，IMクライアントの追加とIMクライアントシークレットの取得，登録済みのIMクライアント情報の削除ができます。

図2‒12　［IMクライアント一覧］画面

［IMクライアント一覧］画面の表示項目を次に示します。

［IMクライアント一覧］

マネージャーの認証対象となるIMクライアントを一覧表示します。デフォルトは，IMクライアントIDの昇順です。「IMクライアントID」列でソートできます。

一覧には10件を表示します。すべてのIMクライアントを一覧に表示できない場合は，スクロールバーが表示されます。

［選択］チェックボックス

削除するIMクライアントIDの行を選択します。

［IMクライアントID］

登録済みのIMクライアントシークレットのIDを表示します。

表示しきれない場合，末尾は「...」と表示されます。

［IMクライアントシークレット］

IMクライアントシークレットが**の伏字で表示されます。

［コピー］ボタン

［IMクライアント追加］ダイアログで追加したIMクライアントの行にだけ，［コピー］ボタンが表示されます。クリックすると，「IMクライアントID:IMクライアントシークレット」がクリップボードにコピーされます。

［追加］ボタン

クリックすると，［IMクライアント追加］ダイアログが表示されます。

［IMクライアントID］

IMクライアントシークレットのIDを，280文字以内で入力します。追加済みのIDと同じIDは指定できません。

入力できる文字は，コロン「:」を除くASCIIコード0x20〜0x7eの範囲です。なお，次の文字は入力できません。

「AGENT_」で始まる文字

「MANAGER_」で始まる文字

［追加］ボタン

クリックすると，入力されたIMクライアントIDでIMクライアントシークレットを作成して追加します。

［削除］ボタン

クリックすると，削除を確認する画面が表示されます。［OK］ボタンをクリックすると，［選択］チェックボックスでチェックしたIMクライアントIDのIMクライアントシークレットを削除します。

[図データ]［閉じる］ボタン

この画面を閉じます。

2.2.5　［下位マネージャー一覧］画面

［下位マネージャー一覧］画面は，下位マネージャーとの通信で使用するシークレットを管理するための画面です。

図2‒13　［下位マネージャー一覧］画面

［下位マネージャー一覧］

下位マネージャーを一覧表示します。デフォルトは，ホスト名の昇順です。「ホスト名」列でソートできます。

［選択］チェックボックス

削除するホスト名の行を選択します。

［ホスト名］

下位マネージャーがインストールされているホスト名が表示されます。

［削除］ボタン

クリックすると，削除を確認する画面が表示されます。［OK］ボタンをクリックすると，［選択］チェックボックスでチェックしたホスト名を削除します。

［追加］ボタン

［下位マネージャー追加］ダイアログが表示されます。

［ホスト名］

下位マネージャーのホスト名を，255文字以内で入力します。次の文字を入力できます。

数字（ASCIIコードの0x30〜0x39），アルファベット小文字（0x61〜0x7a），アルファベット大文字（0x41〜0x5a），ハイフン「-」（ASCIIコードの0x2d），ピリオド「.」（ASCIIコードの0x2e）

なお，先頭にハイフン「-」，ピリオド「.」は使用できません。

［初期シークレット］

初期シークレットを1,024文字以内で入力します。入力できる文字は，ASCIIコード0x20〜0x7Eの範囲の文字です。入力した文字は●●の伏字で表示されます。

［追加］ボタン

入力した内容を下位マネージャー情報に追加します。［ホスト名］または［初期シークレット］が空欄の場合，このボタンは非活性です。

[図データ]［閉じる］ボタン

この画面を閉じます。

2.3　対処アクションに関する画面

［対処アクション］に関する画面について説明します。

2.3.1　［対処アクション実行］画面

［対処アクション実行］画面は，対処アクションを手動で実行するための画面です。［対処アクション実行］画面は，次のどれかの方法で起動します。

イベント情報に紐付く対処アクションの場合

[図データ]［操作メニュー］で［対処アクション実行（イベント情報引き継ぎ）］メニューをクリックする

［イベント詳細］画面で［対処アクション実行］ボタンをクリックする

イベント情報に紐付かない対処アクションの場合

［統合オペレーション・ビューアー］画面の［オプション］メニューから［対処アクション実行］メニューをクリックする

［アクション種別］

実行するアクションの種別を，プルダウンメニューから選択します。

cmd：コマンドで実行します。

restApi：REST APIで実行します。

eventStatus：イベントの対処状況を変更します。

jump：指定したURLにジャンプします。

選択したアクションの種別によって，表示される画面が異なります。

(1)　アクション種別にcmdを選択した場合

アクション種別にcmdを選択した場合について説明します。

図2‒14　［対処アクション実行］画面（アクション種別がcmdの場合）

［引き継ぎ情報］

対処アクションの実行内容に引き継ぐイベント（引き継ぎ対象イベント）を表示します。JP1イベントが存在しない場合は，非活性となります。

［情報を引き継ぐ］

対処アクションの実行内容に引き継ぎ対象イベントの情報を引き継ぐ場合にチェックします。

チェックがない場合は，引き継ぎません。

［実行ホスト名］

対処アクションを実行するホスト名を255バイト以内で指定します。

［実行コマンド］

実行するコマンドラインを指定します。

指定できるコマンドラインは，最大4,096バイトです。

変数を使って［引き継ぎ情報］で表示しているJP1 イベントの属性情報を，コマンドのパラメーターとして渡すことができます。指定できる変数の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「7.8　対処アクションの手動実行の引き継ぎ機能」を参照してください。

［環境変数ファイル］

対処アクションの実行先ホストに保存されている環境変数ファイルの名称を，255バイト以内のフルパスで指定します。

［アクション名］

アクション名を50バイト以内で指定します。

アクションの実行履歴を確認するために，対処アクションごとにわかりやすい名前の入力を推奨します。

［実行］ボタン

［引き継ぎ情報］の［情報を引き継ぐ］チェックボックスがチェックされているかどうかで次のようになります。

［情報を引き継ぐ］チェックボックスがチェックされている場合

［対処アクション実行内容プレビュー］画面を表示します。

［情報を引き継ぐ］チェックボックスがチェックされていない場合

指定した対処アクションを実行します。

［実行履歴］

実行履歴の一覧を表示します。実行履歴の行にマウスカーソルを当てると，ツールチップテキストでその内容が表示されます。

実行履歴の一覧は，最大で100件表示されます。100件を超える場合は一番古い実行履歴から1件ずつ削除されます。

(2)　アクション種別にrestApiを選択した場合

アクション種別にrestApiを選択した場合について説明します。

図2‒15　［対処アクション実行］画面（アクション種別がrestApiの場合）

［引き継ぎ情報］

対処アクションの実行内容に引き継ぐイベント（引き継ぎ対象イベント）を表示します。JP1イベントが存在しない場合は，非活性となります。

［情報を引き継ぐ］

対処アクションの実行内容に引き継ぎ対象イベントの情報を引き継ぐ場合にチェックします。

チェックがない場合は，引き継ぎません。

［メソッド］

REST APIのメソッドを，プルダウンメニューから選択します。

GET

HEAD

POST

PUT

PATCH

DELETE

OPTIONS

TRACE

［URL］※

REST APIのURLを2,046バイト以内で指定します。

［リクエストヘッダー］※

REST APIのリクエストヘッダーをオブジェクト形式で指定します。65,536バイト以内で指定します。

［ボディ］※

REST APIのボディをオブジェクト形式で指定します。［メソッド］にGET，またはDELETEを指定した場合でボディが不要のときは，省略できます。10MB（10,485,760バイト）以上の場合は，エラーとなります。

［アクション名］

アクション名を50バイト以内で指定します。

アクションの実行履歴を確認するために，対処アクションごとにわかりやすい名前の入力を推奨します。

［実行］ボタン

［引き継ぎ情報］の［情報を引き継ぐ］チェックボックスがチェックされているかどうかで次のようになります。

［情報を引き継ぐ］チェックボックスがチェックされている場合

［対処アクション実行内容プレビュー］画面を表示します。

［情報を引き継ぐ］チェックボックスがチェックされていない場合

指定した対処アクションを実行します。

［実行履歴］

実行履歴の一覧を表示します。実行履歴の行にマウスカーソルを当てると，ツールチップテキストでその内容が表示されます。

実行履歴の一覧は，最大で100件表示されます。100件を超える場合は一番古い実行履歴から1件ずつ削除されます。

注※

変数を使って［引き継ぎ情報］で表示しているJP1イベントの属性情報を，パラメーターとして渡すことができます。指定できる変数の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「7.8　対処アクションの手動実行の引き継ぎ機能」を参照してください。

(3)　アクション種別にeventStatusを選択した場合

アクション種別にeventStatusを選択した場合について説明します。

図2‒16　［対処アクション実行］画面（アクション種別がeventStatusの場合）

［引き継ぎ情報］

対処アクションの実行内容に引き継ぐイベント（引き継ぎ対象イベント）を表示します。JP1イベントが存在しない場合は，非活性となります。

［情報を引き継ぐ］

対処アクションの実行内容に引き継ぎ対象イベントの情報を引き継ぐ場合にチェックします。

チェックがない場合は，引き継ぎません。

［対処状況］

対処状況を指定します。デフォルトは［未対処］です。

未対処

対処済

処理中

保留

［JP1イベントのSID，…］

対処状況を取得したいJP1イベントのSIDを指定します。複数のJP1イベントのSIDを指定する場合は，JP1イベントのSIDを「,」で連結して指定します。SIDは2,000個まで指定できます。なお，10MB以上の場合はエラーとなります。

変数を使って［引き継ぎ情報］で表示しているJP1イベントの属性情報を，JP1イベントのSIDのパラメーターとして渡すことができます。指定できる変数の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「7.8　対処アクションの手動実行の引き継ぎ機能」を参照してください。

［アクション名］

アクション名を50バイト以内で指定します。

アクションの実行履歴を確認するために，対処アクションごとにわかりやすい名前の入力を推奨します。

［実行］ボタン

［引き継ぎ情報］の［情報を引き継ぐ］チェックボックスがチェックされているかどうかで次のようになります。

［情報を引き継ぐ］チェックボックスがチェックされている場合

［対処アクション実行内容プレビュー］画面を表示します。

［情報を引き継ぐ］チェックボックスがチェックされていない場合

指定した対処アクションを実行します。

［実行履歴］

実行履歴の一覧を表示します。実行履歴の行にマウスカーソルを当てると，ツールチップテキストでその内容が表示されます。

実行履歴の一覧は，最大で100件表示されます。100件を超える場合は一番古い実行履歴から1件ずつ削除されます。

(4)　アクション種別にjumpを選択した場合

アクション種別にjumpを選択した場合について説明します。

図2‒17　［対処アクション実行］画面（アクション種別がjumpの場合）

［引き継ぎ情報］

対処アクションの実行内容に引き継ぐイベント（引き継ぎ対象イベント）を表示します。JP1イベントが存在しない場合は，非活性となります。

［情報を引き継ぐ］

対処アクションの実行内容に引き継ぎ対象イベントの情報を引き継ぐ場合にチェックします。

チェックがない場合は，引き継ぎません。

［URL］※

ジャンプ先のURLを2,046バイト以内で指定します。

先頭は「http://」,「https://」,「index?」のどれかを指定してください。

指定できる文字を次に示します。

半角英数字，「;」，「/」，「?」，「:」，「@」，「&」，「=」，「+」，「$」，「,」，「-」，「_」，「.」，「!」，「~」，「*」，「'」，「(」，「)」，「%」

［HTMLのtarget属性］※

ジャンプ先のURLを開く際のHTMLのtarget属性を，64バイト以内で指定します。

なお，次に示す文字は指定できません。

_self

_parent

_top

「JP1IM_」から始まる値

［実行］ボタンをクリックした際に，指定できない文字が含まれていた場合は，KAJY64703-Eのメッセージ画面が表示されます。

指定を省略した場合は「_blank」が仮定されます。

［URL］の値に「index」から始まるURLを指定した場合は，ここでの指定は無視されます。

［アクション名］

アクション名を50バイト以内で指定します。

対処アクションごとにわかりやすい名前の入力を推奨します。

［実行］ボタン

［引き継ぎ情報］の［情報を引き継ぐ］チェックボックスがチェックされているかどうかで次のようになります。

［情報を引き継ぐ］チェックボックスがチェックされている場合

［対処アクション実行内容プレビュー］画面を表示します。

［情報を引き継ぐ］チェックボックスがチェックされていない場合

指定した対処アクションを実行します。

注※

変数を使って［引き継ぎ情報］で表示しているJP1イベントの属性情報を，パラメーターとして渡すことができます。指定できる変数の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「7.8　対処アクションの手動実行の引き継ぎ機能」を参照してください。

2.3.2　［対処アクション実行内容プレビュー］画面

［対処アクション実行内容プレビュー］画面は，［対処アクション実行］画面で指定した実行内容のうち，変数を指定した個所をイベント情報に置き換えて表示します。対処アクションの実行前に変数を指定した個所が正しく置き換わっているか，対処アクションの実行内容に問題がないか確認できます。

図2‒18　［対処アクション実行内容プレビュー］画面（［対処アクション実行］画面でアクション種別にcmdを指定した場合）

図2‒19　［対処アクション実行内容プレビュー］画面（［対処アクション実行］画面でアクション種別にrestApiを指定した場合）

図2‒20　［対処アクション実行内容プレビュー］画面（［対処アクション実行］画面でアクション種別にeventStatusを指定した場合）

図2‒21　［対処アクション実行内容プレビュー］画面（［対処アクション実行］画面でアクション種別にjumpを指定した場合）

［アクション種別］

指定したアクションの種別が表示されます。

次の条件のどれかが該当した場合，ラベルの隣に[図データ]を表示します。

変数の展開によって，上限値を超過した

変数に該当する属性が存在しない

変数に該当する属性の属性値が空文字

変数に対するエンコーディング指定形式が不正

変数に対する種別の指定が不正

［実行ホスト名］

対処アクションを実行するホスト名を表示します。

［実行コマンド］

実行するコマンドラインを表示します。

［環境変数ファイル］

対処アクションの実行先ホストに保存されている環境変数ファイルの名称を表示します。

［URL］

REST APIのURLを表示します。

［リクエストヘッダー］

REST APIのリクエストヘッダーをオブジェクト形式で表示します。

［ボディ］

REST APIのボディをオブジェクト形式で表示します。

［対処状況］

対処状況を表示します。

［JP1イベントのSID，…］

対処状況を取得したいJP1イベントのSIDを表示します。

［URL］

ジャンプ先のURLを表示します。

［HTMLのtarget属性］

ジャンプ先のURLを開く際のHTMLのtarget属性を表示します。

［実行］ボタン

対処アクションを実行します。

［キャンセル］ボタン

［対処アクション実行内容プレビュー］画面を閉じます。

2.3.3　［対処アクション結果一覧］画面

［対処アクション結果一覧］画面は，対処アクションの実行結果を確認するための一覧画面です。［対処アクション結果一覧］画面は，次のどれかの方法で起動します。

イベント情報に紐付く対処アクションの場合

[図データ]［操作メニュー］で［対処アクション結果表示］メニューをクリックする

［イベント詳細］画面で［対処アクション結果表示］ボタンをクリックする

イベント情報に紐付かない対処アクションの場合

［統合オペレーション・ビューアー］画面の［表示］メニューから［対処アクション結果一覧］メニューをクリックする

(1)　［対処アクション結果一覧］画面の［検索条件］の設定

［検索条件］の検索条件を設定すると，対処アクションの結果情報をフィルタリングして表示できます。なお，複数の項目で検索条件を指定した場合は，AND条件で検索を実行します。

図2‒22　［検索条件］の設定例

［検索条件］

折りたたみメニューをクリックすると，検索条件の設定画面を開閉します。メニューを閉じた場合は，検索条件を設定できません。

表示メニューから遷移した場合は，初期表示を「表示」状態とします。

［アクション名］

アクション名を指定します。

左側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［正規表現］［完全一致］のどちらかを選択します。

［対処アクションSID］

対処アクションSIDの名称を指定します。

左側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［正規表現］［完全一致］のどちらかを選択します。

［戻り値］

実行したアクションの戻り値を指定します。

左側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［正規表現］［完全一致］のどちらかを選択します。

［実行先ホスト名］

対処アクションを実行したホスト名を指定します。

左側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［正規表現］［完全一致］のどちらかを選択します。

［対処アクション受付時刻］

検索する対処アクションの受付時刻の範囲を，次の形式で指定します。

YYYY-MM-DD HH:MM:SSの形式で指定します。

［アクション状態］

検索対象とするアクション状態をチェックします。

実行先送信中

終了

実行不可

キューイング

状態不明

通信失敗

実行中

なし

実行失敗

［検索］ボタン

指定した検索条件をもとに，検索を実行します。

最新のイベント100件を取得し，検索結果一覧に表示します。

［条件クリア］ボタン

指定した検索条件をクリアします。

[図データ]［もっとも古い］ボタン

検索結果一覧に表示されている最も古い対処アクション結果を起点として，100件分古い対処アクション結果を表示します。

[図データ]［戻る］ボタン

検索結果一覧の前ページの100件を表示します。

[図データ]［進む］ボタン

検索結果一覧の次ページの100件を表示します。

[図データ]［最新］ボタン

検索結果一覧に表示されている最も新しい対処アクション結果を起点として，100件分古い対処アクション結果を表示します。

［更新］ボタン

［検索結果一覧］の表示内容を更新します。クリックすると，選択状態の項目は解除されます。

[図データ]［全選択/選択解除］チェックボックス

検索結果一覧のヘッダーのチェックボックスを選択すると，検索結果一覧のすべての対処アクション結果が選択されます。全選択を解除する場合は，クリックしてチェックを外します。

特定の対処アクション結果だけを選択する場合は，個別のチェックボックスを選択します。

検索結果一覧

対処アクションの検索結果を一覧で表示します。検索結果がない場合は「NO DATA」と表示されます。

［対象イベント検索］ボタン

実行結果の一覧で選択した対処アクション結果の，アクションの契機となったイベントを検索します。複数のアクション結果を選択した場合，このボタンは非活性となります。

2.3.4　［対処アクション結果詳細］画面

［対処アクション結果詳細］画面は，対処アクションの実行結果の詳細を確認する画面です。［対処アクション結果一覧］画面の[図データ]［詳細］ボタンをクリックすると，表示されます。

アクションの種別によって，表示される内容が異なります。

図2‒23　［対処アクション結果詳細］画面（アクション種別がcmdの場合）の表示例

図2‒24　［対処アクション結果詳細］画面（アクション種別がrestApiの場合）の表示例

図2‒25　［対処アクション結果詳細］画面（アクション種別がeventstatusの場合）の表示例

［対処アクションSID］

対処アクションのSIDを表示します。

［実行先ホスト名］

実行先ホスト名を表示します。

［アクション名］

アクション名を表示します。

［アクション種別］

アクション種別を表示します。

cmd

restApi

eventstatus

［コマンド名］

アクション種別がcmdの場合，コマンド名を表示します。

［環境変数ファイル名］

アクション種別がcmdの場合，環境変数ファイルを表示します。

［アクション状態］

アクションの実行状態を表す文字列を表示します。

［実行対象SID］

実行対象SIDを表示します。

［実行契機］

実行契機を表示します。

自動：自動対処アクション

手動：手動対処アクション

［実行契機詳細情報］

実行契機詳細情報を表示します。

［対処アクション受付時刻］

対処アクションの受付時刻を，「YYYY-MM-DD HH:MM:SS」の形式で表示します。

［対処アクション投入時刻］

対処アクションの投入時刻を，「YYYY-MM-DD HH:MM:SS」の形式で表示します。

［対処アクション終了時刻］

対処アクションの終了時刻を，「YYYY-MM-DD HH:MM:SS」の形式で表示します。

［戻り値］

戻り値を表示します。

［実行結果］

実行結果を表示します。

［メッセージ］

アクションを実行したときに出力されたメッセージを表示します。

［メソッド］

アクション種別がrestApiの場合，メソッドを表示します。

［URL］

アクション種別がrestApiの場合，URLを表示します。

［リクエストヘッダー］

アクション種別がrestApiの場合，リクエストヘッダーを表示します。

文字列がJSON形式の場合は，JSON文字列に変換して表示します。

［ボディ］

アクション種別がrestApiの場合，ボディを表示します。

文字列がJSON形式の場合は，JSON文字列に変換して表示します。

［対処状況］

アクション種別がeventstatusの場合，対処状況を表示します。

［JP1イベントのSID］

アクション種別がeventstatusの場合，JP1イベントのSIDを表示します。

［対処アクション結果詳細］画面の内容が長い場合は途中で表示を打ちきるため，文字列の最後に「…」を表示します。

文字列を打ち切った場合，マウスカーソルを当てると，ツールチップで内容を表示します。

2.4　ダッシュボードに関する画面

［ダッシュボード］に関する画面について説明します。

2.4.1　［ダッシュボード］タブの構成

［ダッシュボード］タブの例を次に示します。

図2‒26　［ダッシュボード］タブの表示例

(1)　［ダッシュボード表示］領域

［ダッシュボード表示］領域は，［サイドメニュー］で選択したメニューの内容に応じた画面を表示する領域です。

図2‒27　［ダッシュボード表示］領域の表示例

表示項目を次に示します。

[図データ] ［サイドメニュー］ボタン

サイドメニューを表示します。サイドメニューは，Homeとお気に入りの一覧を表示します。

お気に入りに登録したダッシュボードの一覧

お気に入りに登録したダッシュボード名が，一覧で表示されます。ダッシュボード名をクリックすると，対応するダッシュボード画面が［ダッシュボード表示］領域に表示されます。[図データ] Homeをクリックすると，選択状態にあるノードに対応したダッシュボード画面が表示されます。

表示対象日時

表示対象データの開始日時と終了日時が表示されます。

表示対象範囲を変更したい場合には，クリックすると［表示範囲の設定］ダイアログが表示されます。

［指定方法］のプルダウンメニューをクリックすると「現在までの表示」，「現在日時の前後」，「指定日時の前後」，「終了日時の指定」，「開始日時の指定」，「開始日時と終了日時」を選択することができます。

指定方法に「現在日時の前後」を指定した場合は，「過去範囲」と「未来範囲」を指定します。範囲の値は，右側の値（1h，3h，12h，1d，または1w）のボタンをクリックするか，直接入力して指定します。直接入力する場合は，1以上の整数値と単位（m，h，d，またはw）を指定します。

表示期間は，次のように直接設定することもできます。

1h：1時間

2d：2日

3w：3週間

［更新］ボタン

[図データ]をクリックすると，最新の状態を更新します。

更新間隔

[図データ]をクリックして，ダッシュボードに表示するデータを更新する間隔を，プルダウンメニューから選択します。デフォルトは「10分」です。

手動

1分

5分

10分

15分

30分

1時間

［パネル表示］領域

作成した複数のパネルが表示されます。

[図データ] ダッシュボードの各種操作

ダッシュボードの[図データ]をクリックすると，ダッシュボードの操作メニューが表示されます。

別ウィンドウで表示：ダッシュボードが別ウィンドウで表示されます。

フルスクリーン表示：ダッシュボードがフルスクリーンで表示されます。

ダッシュボードのURLをコピー：ダッシュボードのURLをコピーします。

お気に入り登録，お気に入り解除：お気に入りを登録または解除します。

編集：［ダッシュボードの設定］画面に切り替えます。

ダッシュボード複製：ダッシュボードを複製して，［ダッシュボードの設定］画面に切り替えます。

CSV出力：表示しているダッシュボードの全パネルのデータを，パネルごとにCSVファイルに変換し，zipファイルにまとめてアーカイブしてダウンロードします。

(a)　パネル操作

監視中のダッシュボードに表示されているパネルの操作について説明します。

[図データ] パネルの各種操作

クリックすると，パネルの操作メニューが表示されます。

最大化：該当するパネルを最大化します。最大化したパネルは，右上の[図データ]をクリックすると，元のサイズに戻ります。

比較：現在表示しているパネルと，異なる表示範囲のパネル2つだけの新しいダッシュボードを表示します。トレンドのグラフなどで過去の時間帯と比較して参照したい場合に使用します。

［比較］をクリックすると，［表示範囲の設定］ダイアログが表示されます。パネルに対してもダッシュボードの表示範囲の設定と同様に指定できます。

編集：パネルの編集画面に変わります。

ダッシュボード作成：ダッシュボードの作成画面に変わります。

近似直線(y軸)：y軸の近似直線の表示／非表示を選択します。近似直線を表示する設定の場合は[図データ]，非表示の場合は[図データ]が表示されます。

近似直線(y2軸)：y2軸の近似直線の表示／非表示を選択します。近似直線を表示する設定の場合は[図データ]，非表示の場合は[図データ]が表示されます。このメニューは，パネルタイプがトレンド，かつ，y軸が有効な場合にだけ表示されます。

CSV出力：表示しているパネルのデータを，CSVファイルに変換してダウンロードします。

(b)　［ダッシュボード一覧］ダイアログ

統合オペレーション・ビューアーのメニュー［表示］−［ダッシュボード一覧］を選択し，［ダッシュボード一覧］ダイアログを表示します。

管理者用のダッシュボード一覧取得／削除機能が有効の場合，JP1資源グループが「*」，かつ，JP1_Console_Admin権限を持つJP1ユーザーでログインしているときは，すべてのJP1ユーザーのダッシュボード定義の一覧表示と削除が行えます。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「3.2.4 ダッシュボードのインポート・エクスポート機能と削除機能の拡充」を参照してください。

［ダッシュボード一覧］ダイアログの表示例を次に示します。

図2‒28　［ダッシュボード一覧］ダイアログの表示例

[図データ]をクリックするとサイドバーが表示され，お気に入りのダッシュボードの一覧が表示されます。一覧の中のダッシュボードを選択すると選択したダッシュボードが表示されます

[図データ]新規作成

クリックすると［ダッシュボードの設定］画面が表示されます。ダッシュボードを追加できます。

全文検索

ダッシュボードのタイトルなど，全文を対象に検索できます。

クリックすると，選択したダッシュボードを削除します。

[図データ]［選択/選択解除］チェックボックス

ヘッダーのチェックボックスを選択すると，すべてのダッシュボードを選択します。再度クリックすると，全選択を解除します。

特定のダッシュボードだけを選択する場合は，個別のチェックボックスを選択します。

[図データ]をクリックするとダッシュボード一覧を最新の状態にします。

［ID］

システムによって自動採番されたダッシュボードのIDが表示されます。

［タイトル］

ダッシュボードのタイトルです。クリックすると，選択したダッシュボードの監視画面に切り替わります。

［お気に入り］

☆ をクリックすると，ダッシュボードをお気に入り登録し，アイコンを[図データ] に切り替えます。すでにお気に入りに追加されているダッシュボードの場合は，[図データ] をクリックするとお気に入りを解除し，アイコンを[図データ]に切り替えます。

[図データ] ：お気に入りに登録済みのダッシュボード

[図データ]：お気に入りに未登録のダッシュボード

［公開範囲］

プルダウンメニューで，ダッシュボードの公開範囲を選択します。

個人：所有者だけに表示されます。

共有：作成したJP1ユーザー以外のユーザーにも表示されます。

［所有者］

ダッシュボードの所有者であるJP1ユーザー名が表示されます。

［更新日時］

ダッシュボードのタイトルの最終更新日時が表示されます。

［ノード名］

ダッシュボードに紐づいているノード名が表示されます。

2.4.2　［ダッシュボード設定］画面

［ダッシュボード設定］画面は，ダッシュボードの新規作成や編集を行う画面です。［ダッシュボード一覧］ダイアログで［新規追加］ボタンをクリック，または［ダッシュボード］タブの操作メニューから［編集］をクリックすると表示されます。

［ダッシュボード設定］画面の表示例を次に示します。

図2‒29　［ダッシュボード設定］画面の表示例

［ダッシュボード名］

ダッシュボード名を，255文字以内で指定します。

表示対象日時

表示対象データの開始日時と終了日時が表示されます。

選択すると，「表示範囲の設定」ダイアログが表示されます。

更新間隔

ダッシュボードに表示するデータを更新する間隔を，プルダウンメニューから選択します。デフォルトは「10分」です。

手動

1分

5分

10分

15分

30分

1時間

［編集終了］

内容を保存しないで，編集を終了します。

［保存］ボタン

編集内容を保存します。

［パネル追加］ボタン

クリックすると，［パネル追加］画面を表示します。

[図データ] ダッシュボードの各種操作

クリックすると，プルダウンで各種設定メニューを表示します。

レイアウト列

ダッシュボードで横に表示するパネルの数を設定します。

設定できる値は1〜8です。

全パネル削除

ダッシュボードのすべてのパネルを削除します。

ダッシュボード削除

設定中のダッシュボードを削除します。

2.4.3　［パネル追加］画面

［ダッシュボード設定］画面で［パネル追加］ボタンをクリックすると，［パネル追加］画面が表示されます。

［パネル追加］画面の表示例を次に示します。

図2‒30　［パネル追加］画面の表示例

［パネル名］

パネル名を，255文字以内で指定します。

［パネルタイプ］

追加するパネルタイプを，プルダウンメニューから選択します。

パネルタイプは「トレンド」，「ランキング」，「数値」，「ゲージ」，「アラート情報」，「ノード状態」，「ノード状態マップ」，「テキスト」の8種類です。選択したパネルタイプによって，設定できる表示項目が変わります。

(1)　トレンド

パネルタイプに［トレンド］を選択すると，指定したノードのCPU使用率などの各種メトリックのトレンドデータ（時系列データ）が，グラフ形式でパネルに表示されます。障害発生時の解析や今後のトレンドを推測するなどの際に，利用します。

パネルタイプで［トレンド］を選択した場合の表示例を次に示します。

図2‒31　パネルタイプに［トレンド］を選択した場合の表示例

［対象メトリック］

対象メトリックを，プルダウンメニューから選択します。メトリックにはCPU使用率，空きディスク領域などがあります。

［対象ノード］

［追加］ボタンをクリックして，対象ノードを設定します。

［表示オプション］

表示形式と凡例をプルダウンメニューから選択します。

［表示形式］

次のどちらかの表示形式をプルダウンメニューから選択します。

折れ線グラフ

棒グラフ

［凡例］

凡例の表示位置を，次のプルダウンメニューから選択します。

非表示

下

[図データ]［積み上げグラフ］

積上げグラフでの表示を有効にするかどうかを選択します。オンにした場合は，選択したノードの複数のグラフを積み上げて表示します。

[図データ]［面グラフ］

面グラフでの表示を有効にするかどうかを選択します。［表示形式］で「折れ線グラフ」を設定した場合に指定できます。

［点半径］

プロットのサイズを指定します。［表示形式］で「折れ線グラフ」を設定した場合に指定できます。

［プロット数］

グラフ表示に使用するトレンドデータの数を指定します。

［グリッド］

グラフにグリッドを表示するかどうかを指定します。デフォルトはオンです。

[図データ]［最小値］

グラフの軸の最小値を指定します。

[図データ]［最大値］

グラフの軸の最大値を指定します。

[図データ]［近似直線］

近似直線の表示有無を指定します。

［y2軸］

クリックすると［y2軸を有効にする］ボタンが表示されます。ボタンをクリックすると，2軸のグラフを作成できます。設定項目は［y1軸］と同じです。

(2)　ランキング

パネルタイプに［ランキング］を選択すると，対象ノードを複数選択しランキングとして表示できます。他のノードとの比較がしやすくなります。

パネルタイプで［ランキング］を選択した場合の表示例を次に示します。

図2‒32　パネルタイプに［ランキング］を選択した場合の表示例

［対象メトリック］

対象メトリックを，プルダウンメニューから選択します。メトリックにはCPU使用率，空きディスク領域などがあります。

［対象ノード］

［追加］ボタンをクリックして，対象ノードを設定します。

［表示オプション］

ランキングの並び順をプルダウンメニューから選択します。

大きい順

小さい順

［プロット数］

グラフ表示に使用するトレンドデータの数を指定します。ランキングパネルは，このトレンドデータの内，最新の値を表示します。

(3)　数値

パネルタイプに［数値］を選択すると，指定したノードの最新のトレンドデータを数値形式で表示します。直近のメトリックの値だけを確認したい運用の場合に利用します。数字で大きく表示されるので，具体的な値を遠くからでも確認できます。

数値パネルを色の変化で監視したい場合は，使用率，使用量など値の増加を監視するケースで使ってください。

パネルタイプで［数値］を選択した場合の表示例を次に示します。

図2‒33　パネルタイプに［数値］を選択した場合の表示例

［対象メトリック］

対象メトリックを，プルダウンメニューから選択します。メトリックにはCPU使用率，ネットワークの送信速度などがあります。

［対象ノード］

［追加］ボタンをクリックして，対象ノードを設定します。

［表示オプション］

表示する数値をプルダウンメニューから選択します。デフォルトは［合計値］です。

合計値

平均値

［最小値］［警戒値］［危険値］［最大値］を指定してください。設定した値を超えると，パネルの色が変化します。

［最小値］：最小値を指定します。デフォルトは0です。

［警戒値］：警戒値を指定します。デフォルトは60です。

［危険値］：危険値を指定します。デフォルトは80です

［最大値］：最大値を指定します。デフォルトは100です

パネル色の意味を次に示します。

赤色：［危険値］の値を超えた場合

橙色：［警戒値］の値を超えた場合で［危険値］の値以下のとき

緑色：［警戒値］の数以下の場合，または［警戒値］［危険値］の指定がない場合

［プロット数］

グラフ表示に使用するトレンドデータの数を指定します。数値パネルは，このトレンドデータの内，最新の値を表示します。

(4)　ゲージ

パネルタイプに［ゲージ］を選択すると，指定したノードの最新のトレンドデータをゲージ形式で表示します。直近のメトリックの値だけを確認したい運用の場合に利用します。ゲージで大きく表示されるので，警戒域，危険域にあるかを遠くからでも確認できます。

ゲージパネルを色の変化で監視したい場合は，使用率，使用量など値の増加を監視するケースで使ってください。

パネルタイプで［ゲージ］を選択した場合の表示例を次に示します。

図2‒34　パネルタイプに［ゲージ］を選択した場合の表示例

［対象メトリック］

対象メトリックを，プルダウンメニューから選択します。メトリックにはCPU使用率，ネットワークの送信速度などがあります。

［対象ノード］

［追加］ボタンをクリックして，対象ノードを設定します。

［表示オプション］

表示する数値をプルダウンメニューから選択します。デフォルトは［合計値］です。

合計値

平均値

［最小値］［警戒値］［危険値］［最大値］を指定してください。設定した値を超えると，パネルの色が変化します。

［最小値］：最小値を指定します。デフォルトは0です。

［警戒値］：警戒値を指定します。デフォルトは60です。

［危険値］：危険値を指定します。デフォルトは80です

［最大値］：最大値を指定します。デフォルトは100です

パネル色の意味を次に示します。

赤色：［危険値］の値を超えた場合

橙色：［警戒値］の値を超えた場合で［危険値］の値以下のとき

緑色：［警戒値］の数以下の場合，または［警戒値］［危険値］の指定がない場合

［プロット数］

グラフ表示に使用するトレンドデータの数を指定します。ゲージパネルは，このトレンドデータの内，最新の値を表示します。

(5)　アラート情報

パネルタイプに［アラート情報］を選択すると，対象ノード配下で発生しているアラート数を表示します。アラートは，メトリックなどがしきい値を超えて一定時間が経過すると表示され，しきい値以下になると解除されます。

パネルタイプで［アラート情報］を選択した場合の表示例を次に示します。

図2‒35　パネルタイプに［アラート情報］を選択した場合の表示例

［対象ノード］

［追加］ボタンをクリックして，対象ノードを設定します。

［表示オプション］

表示対象となるアラートを絞り込むことができます。表示されるアラートを指定した「アラート名」だけにすることができます。

ドーナツチャートで，重大度ごとのアラート数を表示

赤：緊急/警戒/致命的

橙：エラー

黄：警告

緑：通知/情報/デバック

灰：その他

「アラート」パネルをクリックすると［インスタンス一覧］画面が表示されます。

［インスタンス一覧］画面

ノード名：アラートが発生したノードを表示します。

重大度：アラートの重大度を表示します。

アラート名：発生したアラートの種類を表示します。

しきい値超過時刻：しきい値を超過した時刻を表示します。

しきい値を超過してからアラート定義で指定した時間が経過した時刻に，アラート状態となります。

「しきい値超過時刻」は，しきい値を最初に超過した時刻です。超過後に一定時間が経過してアラート状態になった時刻とは異なります。

(6)　ノード状態

パネルタイプに［ノード状態］を選択すると，指定したIM管理ノードの状態を表示します。選択したノードの状態が表示されます。

パネルタイプで［ノード状態］を選択した場合の表示例を次に示します。

図2‒36　パネルタイプに［ノード状態］を選択した場合の表示例

［対象ノード］

［追加］ボタンをクリックして，対象ノードを設定します。

ノード状態のパネル色の意味を次に示します。

赤色：緊急，警戒，または致命的な場合

橙色：エラーの場合

黄色：警告の場合

緑色：異常なし，または対処済の場合

［点滅設定］

点滅のデフォルトは，「しない」です。

［警告］ボタン：有効にすると，対象ノードが「警告」の状態になった時にノード状態パネル全体が点滅します。

［エラー］ボタン：有効にすると，対象ノードが「エラー」の状態になった時にノード状態パネル全体が点滅します。

［緊急］ボタン：有効にすると，対象ノードが「緊急/警戒/致命的」の状態になった時にノード状態パネル全体が点滅します。

(7)　ノード状態マップ

パネルタイプに［ノード状態マップ］を選択すると，指定したノードの状態を背景画像の上に表示します。複数のノードを表示することもできます。

パネルタイプで［ノード状態マップ］を選択した場合の表示例を次に示します。

図2‒37　パネルタイプに［ノード状態マップ］を選択した場合の表示例

［新規追加］

[図データ]ボタンをクリックして，対象ノードを設定します。対象ノードは，複数回指定できます。

[図データ]ボタン

選択した対象ノードをマップ上から削除します。

［マップ設定］

［マップの幅］：背景画像のサイズの最大幅を指定します。デフォルトは800です。単位はpx（ピクセル）です。指定した最大幅がパネルサイズより小さい時場合は，縮小して表示されます。なお，縦と横の比率は変更されません。縦のサイズがパネルのサイズより大きい場合は，スクロールバーが表示されます。

［ノードの初期サイズ］：［ノード状態］で指定したノードを表示するサイズを指定します。デフォルトは50です。単位は，px（ピクセル）です。

［背景画像］ボタン：クリックすると，ノード状態マップの背景画像を指定できます。

［点滅設定］

点滅のデフォルトは，「する」です。

［警告］ボタン：有効にすると，対象ノードが「警告」の状態になった時にノード状態パネル全体が点滅します。

［エラー］ボタン：有効にすると，対象ノードが「エラー」の状態になった時にノード状態パネル全体が点滅します。

［緊急］ボタン：有効にすると，対象ノードが「緊急/警戒/致命的」の状態になった時にノード状態パネル全体が点滅します。

図2‒38　［新規作成］画面の表示例

［追加］ボタン

［追加］ボタンをクリックして，対象ノードを設定します。

［背景画像設定］ボタン

背景画像を設定すると，背景画像の透過部分にノード状態色が表示されます。

［マスク画像設定］ボタン

背景画像の要素とマスク画像の乗算を行い，マスク画像の透過部分以外が画面に表示されます。

［OK］ボタン

クリックすると，［パネル追加］画面に戻ります。追加したノードは，左上に配置されます。

図2‒39　［背景画像］を設定した場合の表示例

［サイズ変更］ボタン

オンにすると，ノードの表示サイズを変更できます。

[図データ]ボタン

マップ上で選択したノードアイコンを最背面へ移動します。マップ上でノード同士が重なる場合に使用します。

[図データ]ボタン

マップ上で選択したノードアイコンを最前面へ移動します。マップ上でノード同士が重なる場合に使用します。

(8)　テキストパネル

パネルタイプに［テキスト］を選択すると，テキストデータを表示します。テキストは，マークダウン形式で記述できます。

パネルタイプで［テキスト］を選択した場合の表示例を次に示します。

図2‒40　パネルタイプに［テキストパネル］を選択した場合の表示例

［テキスト］

記載したテキストデータが表示されます。

テキストは，マークダウン記法で記入できます。

［テキストの色］

テキストの色をプルダウンメニューから選択します。

色は「白」と「黒」があり，デフォルトは「白」です。

［背景色］

テキストパネル全体の色をプルダウンメニューから選択します。

選択できる色は，「薄い赤」，「薄い青」，「薄い緑」，「薄い黄色」，「白」，「黒」です。デフォルトは，「黒」です。

［背景画像設定］

［背景画像設定］ボタンをクリックすると，テキストパネルの背景画像を設定できます。背景画像として指定できる画像データの拡張子は，PNGだけです。

［背景画像削除］

［背景画像削除］ボタンをクリックすると，テキストパネルの背景画像が削除されます。

2.4.4　注意事項

トレンドパネルに複数インスタンスの棒グラフを表示する場合，一部の棒グラフがグラフ領域に表示されないことがあります。表示されていない棒グラフを確認するときは，次のどれかの操作をしてください。

凡例に表示されているインスタンスをクリックし，確認対象以外を非表示にする。

確認対象となる時刻がグラフ領域内に十分に収まるよう，ダッシュボードの表示範囲を変更する。

［パネル編集］画面で積み上げグラフに変更する。

トレンドパネルに表示されるインスタンス数に上限はありません。インスタンスが多く，グラフが見づらい場合は，次の手順で各インスタンスのメトリックを定義することを検討してください。

1. 各JP1/IM - AgentのPrometheus設定ファイル（jpc_prometheus_server.yml）またはExporterのディスカバリ設定ファイルの「jp1_pc_trendname」を変更する。

各ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「2. 定義ファイル」を参照してください。

例：jpc_file_sd_config_oracledb.yml（hostAのoracledb_exporterのメトリックを分割したい場合）

- targets:
  - ORAHOST1:経理部DB:30001
  labels:
    jp1_pc_exporter: JPC OracleDB exporter
    jp1_pc_category: database
    jp1_pc_trendname: oracledb_exporter_hostA
    jp1_pc_remote_monitor_instance: hostA:OracleDB metric collector(OracleDB exporter)

2. メトリックを分割したいExporterのメトリック定義ファイルをコピーし，「metrics_jp1_pc_trendnameラベルの値.conf」にリネームして同一のパスに配置したあと，「metrics_jp1_pc_trendnameラベルの値.conf」に，インスタンスごとのメトリックを追加する。

メトリック定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「2. 定義ファイル」を参照してください。

例：metrics_oracledb_exporter_hostA.conf（インスタンスRBS_TS0000Qだけの表領域の使用率を表示するメトリックを作成する場合）

前略

  {
    "name":"tablespace_used_percent_ RBS_TS0000Q ",
    "default":true,
    "promql":"oracledb_tablespace_used_percent {tablespace="RBS_TS0000Q",type="PERMANENT"} and $jp1im_TrendData_labels",
    "resource_en":{
      "category":"database_oracle",
      "label":"Tablespace Usage_ RBS_TS0000Q ",
      "description":"Shows the usage of RBS_TS0000Q tablespace. If automatic extension is ON, it is calculated based on the size considering automatic extension.",
      "unit":"%"
    },
    "resource_ja":{
      "category":"database_oracle",
      "label":"表領域の使用率_ RBS_TS0000Q ",
      "description":" RBS_TS0000Qの表領域の使用率を示す。自動拡張がONの場合，自動拡張を考慮したサイズで計算される。",
      "unit":"%"
    }
  },

後略

3. ユーザー作成定義ファイルリスト定義ファイルに，追加したメトリック定義ファイルの記載を追加し，定義ファイル操作機能の対象とする。

ユーザー作成定義ファイルリスト定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「ユーザー作成定義ファイルリスト定義ファイル（imdd_user_deffile_list.json）」（2. 定義ファイル）を参照してください。

例：imdd_user_deffile_list.json（metrics_oracledb_exporter_hostA.confの記載を追加する場合）

{
    "filelist":[
        {
        "filename": "metrics_oracledb_exporter_hostA.conf",
        "filepath": "C:¥Program Files (x86)¥¥Hitachi¥¥JP1IMM ¥¥conf¥¥imdd¥¥plugin¥¥jp1pccs",
        "filecategoryID": "user_def",
        "filecategoryName": "user_def",
        "updateaction": ""
        }
    ]
}

4. Prometheus serverを再起動する。

詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 運用ガイド」の「10. JP1/IM - Agentの起動と終了」を参照してください。

5. IM管理ノードのツリー情報の作成と反映を行う。

Windowsの場合

手順については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド」の「1.19.3(1)(c)IM管理ノードのツリー情報の作成と反映（Windowsの場合）（必須）」を参照してください。

Linuxの場合

手順については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド」の「2.18.5(2)(c)IM管理ノードのツリー情報の作成と反映（必須）」を参照してください。

メトリックタイプがCounterの値を，PromQL文の関数rate，irate，increase，deltaで取得してパネルタイプ［トレンド］で表示するとき，Counterの値がリセット（計算対象のメトリックの値が0）された時刻の値は，rate，irate，increaseの場合は0，deltaの場合はマイナスの値で表示されます。次に例を示します。

時刻

counter

rate

(counter[2m])

irate

(counter[2m])

increase

(counter[2m])

delta

(counter[2m])

00:01

0

0

0

0

0

00:02

60

1

1

60

60

00:03

180

2

2

120

120

00:04

0

0

0

0

-180

00:05

60

1

1

60

60

時系列データの値がNaN，+Inf，または-Infの場合，各パネルタイプでの表示は次のようになります。なお，メトリック定義ファイルのpromqlで指定したPromQL文の計算が0除算になる場合に，時系列データの値がNaN，+Inf，または-Infになります。

［トレンド］の場合

値がNaN，+Inf，または-Infの時刻のポイントは表示されず，折れ線グラフの場合は，線が表示されない，または，線が途切れた状態で表示されます。

［ランキング］の場合

値がNaN，+Inf，または-Infのインスタンスは表示されません。

［数値］または［ゲージ］の場合

それぞれ「No Data」，「Infinity」，「-Infinity」が表示されます。

ブラウザーの複数タブまたは複数ウィンドウで，それぞれ表示範囲が異なるダッシュボード画面を表示している場合に，［ダッシュボード表示］領域の更新ボタンをクリックすると，表示範囲が，最後に表示範囲を設定したダッシュボード画面の表示範囲に変更されます。その場合は更新ボタンをクリックしたダッシュボードで，再度表示範囲を設定してください。

2.5　［稼働状況］領域

［稼働状況］領域では，表示形式をサンバースト，ツリー，または検索結果に切り替えできます。なお，システムのステータスに変更が発生すると，［稼働状況］領域の情報は自動的に更新されます。［稼働状況］領域について説明します。

2.5.1　サンバースト形式

図2‒41　サンバースト形式の表示例

［稼働状況］がサンバースト形式の場合の表示項目を次に示します。

表示切り替えボタン

[図データ]：［稼働状況］がサンバースト形式であることを示しています。

[図データ]：［稼働状況］の表示形式を，サンバーストからツリーに切り替えます。

[図データ]：［稼働状況］の表示形式を，サンバーストから検索結果に切り替えます。

サンバースト

監視対象システムの構成要素（IM管理ノード）を階層構造で表示します。構成要素がどのような状態かは色で表示されます。色は，システムの状態に伴い自動的に変わります。

サンバーストの階層は，初期状態では1階層目から5階層目までが表示され，構成要素をクリックするとドリルダウンして，2階層目から6階層目までが表示されます。また，クリックした構成要素に応じて，［詳細表示］領域の情報が切り替えられます。

システム管理者は，サンバースト上で障害が発生している構成要素をドリルダウンすることによって，障害原因の特定や，障害の影響を受ける業務を分析できます。

なお，表示範囲が4階層以下の場合はドリルダウンできません。サンバーストの中心をクリックすると，1階層上に戻ります。

構成要素が3階層目までで3,000個を超える場合は2階層目まで表示します。

3,000個を超えない場合は3,000個を超えない範囲で最大5階層目まで表示します。

サンバーストの色の説明

サンバーストの構成要素の色の説明です。

赤：緊急/警戒/致命的

橙：エラー

黄色：警告

緑：異常なし/対処済み

障害発生個所

サンバースト上にステータスが緊急/警戒/致命的，エラー，警告の障害発生個所を，ツリー形式で表示する領域です。システム全体が健全な場合（緑色だけの場合）は，何も表示されません。

サンバースト上で構成要素をクリックすると，ツリー上の該当個所の行全体が，選択中を示す青色で表示されます。

障害が発生していない場合は「障害は検出されていません。」と表示されます。

障害の種類と対応するアイコンを次の表に示します。なお，IM管理ノードに提案定義情報が定義されているかどうかによって，ツリーに表示されるアイコンは異なります。

表2‒1　障害の種類と対応するアイコン

障害の種類

アイコン

提案定義情報が無い場合

提案定義情報がある場合

緊急/警戒/致命的

エラー

警告

2.5.2　ツリー形式

図2‒42　ツリー形式の場合の表示例

［稼働状況］がツリー形式の場合の表示項目を次に示します。

表示切り替えボタン

[図データ]：［稼働状況］がツリー形式であることを示しています。

[図データ]：［稼働状況］の表示形式を，ツリーからサンバーストに切り替えます。

[図データ]：［稼働状況］の表示形式を，ツリーから検索結果に切り替えます。

ツリー

ツリー形式は，ツリーによって視覚的にシステムの状態を一元監視するための画面で，サンバースト上の構成要素の階層を名前で表示します。色は，サンバースト上と同じ色です。また，サンバースト上で選択した個所は，行全体が選択中を示す青色で表示されます。

ツリー上でクリックした構成要素に応じて，［詳細表示］領域の情報が切り替えられます。

システム管理者は，ツリー上で障害が発生している行をドリルダウンすることによって，障害原因の特定や，障害の影響を受ける業務を分析できます。

障害が発生している場合は，障害の種類に応じたアイコンが表示されます。詳細については「表2-1　障害の種類と対応するアイコン」を参照してください。

なお，提案定義情報が定義されているIM管理ノードの場合は，障害が発生していないときでも，ツリーの左端に提案定義情報があることを示す[図データ]（提案アイコン）が表示されます。

また，次に示す末端以外のIM管理ノードに対して，[図データ]（提案アイコン）の表示位置の右側に，[図データ]（一括折りたたみ／展開アイコン）が表示されます。

選択中のIM管理ノード

マウスカーソルを当てたIM管理ノード

[図データ]（一括折りたたみ／展開アイコン）をマウスの左ボタンをクリックすると，次のメニューを表示します。

［すべて折りたたむ］メニュー

クリックすると，該当するノードの子ノード以下をすべて折りたたみ，子ノードのみを表示します。

閉じたノードに対して，「すべて折りたたむ」メニューをクリックした場合も，子ノード以下をすべて折りたたみます。

［すべて展開する］メニュー

クリックすると，該当するノード配下をすべて展開し，ノード配下をすべて表示します。

2.5.3　検索結果形式

図2‒43　検索結果形式の表示例

［稼働状況］が検索結果形式の場合の表示項目を次に示します。

表示切り替えボタン

[図データ]：［稼働状況］が検索結果形式であることを示しています。

[図データ]：［稼働状況］の表示形式を，検索結果からサンバーストに切り替えます。

[図データ]：［稼働状況］の表示形式を，検索結果からツリーに切り替えます。

ノード検索（全システム対象）

表示したいIM管理ノードを検索するキーワードを，255文字以内で入力します。ログインしているJP1ユーザーが参照できるノード（ツリー形式で表示している全ノードのノード名）が検索対象となります。

テキストボックスに1文字でも入力すると，入力内容に合わせて，検索結果を即時に検索結果一覧に表示します。

[図データ]（クリア）をクリックすると，テキストボックスに入力されている文字列をクリアします。

テキストボックスの入力内容は，ログアウトまたはセッションを切断するまで保持されます。ログイン時は未入力の状態で表示されます。

［検索結果件数］

検索結果件数を表示します。

［検索結果一覧］

ノード検索のテキストボックスに入力された検索キーワードと部分一致したノード名を表示します。大文字・小文字は区別しません。全角・半角は区別します。検索結果一覧に表示できるノード名の最大件数は1,000件です。検索でヒットしたノード名が1,000件を超える場合，検索結果一覧には1,000件までしか表示しません。この場合，［検索結果件数］にはヒットした件数を表示します。その左側には最大件数を超えたことを示すメッセージを赤色の文字で表示します。また，「ノードの個数」には，表示している同一ノード名の個数を表示します。

同じノード名が複数存在する場合は，該当する複数のノードを開いた状態で全行を表示します（先頭行のノードの左側に［-］ボタンが表示されます）。

［-］ボタンをクリックすると，複数のノードを閉じて先頭行のノードだけを表示して，［+］ボタンに切り替わります。［+］ボタンをクリックすると，複数のノードを開いて全行を表示して，［-］ボタンに切り替わります。

検索結果の情報は，ログアウトまたはセッションを切断するまで保持されます。ログイン時は空の状態で表示されます。

ノード名（ノードの個数）※

検索キーワードと部分一致したノードのノード名と個数を，ノード名の文字コード（Unicode）の昇順で表示します。検索キーワードと一致した文字列部分は，黄色でハイライト表示します。

障害発生個所は，ツリー形式と同様の色で表示します。

ツリーパス※

検索キーワードと部分一致したノードのツリーパスを表示します。同じノード名が2個以上ある場合，該当する行は，ツリーパスの文字コード（Unicode）の昇順で表示します。

最上位ノード「All Systems」より下位のパスは，最上位ノードの表示が省略されます。また，「All Systems」で検索した場合，「All Systems」が含まれるノードだけを表示します。

注※

ノード名（ノードの個数）またはツリーパスをクリックして選択したノードが，［統合オペレーション・ビューアー］画面で選択状態となります。

2.6　［詳細表示］領域

［詳細表示］領域は，［タブ］と［イベント一覧］の二つの領域で構成されています。タブはさらに二つの領域に別れます。各領域のサイズは，領域を区切るバーをクリックして上下するか，ドラッグすることで変更できます。［詳細表示］領域について説明します。

2.6.1　［タブ］領域

［稼働状況］領域で選択した構成要素に関連した情報を，［詳細表示］領域のタブに表示します。［タブ］領域に表示されるタブについて，次の表に示します。

表2‒2　［タブ］領域に表示されるタブ

タブ表示順序（左から）

タブ名

説明

1

［ダッシュボード］タブ

各種ITリソースのグラフなどのさまざまな情報を，まとめて表示するタブです。各種情報・グラフは「パネル」という単位で，1つのタブ上に複数表示できます。

画面の詳細については，「2.4.1　［ダッシュボード］タブの構成」を参照してください。

2

［パフォーマンス］タブ

JP1/PFMと連携した場合に表示されるタブです。JP1/PFM - Web Consoleの画面を表示します。

画面の詳細については，バージョン12-10以降のマニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

3

［カスタムUI］タブ

IM管理ノードに対応するユーザー定義の画面が設定されている場合に，その画面を表示するタブです。ユーザー定義の画面が複数存在する場合は，画面の数分のタブが表示されます。

IM管理ノードに対応する任意の画面が設定されていない場合は，このタブは表示されません。

4

［提案］タブ

提案アイコンが表示されたIM管理ノードを選択した場合に，表示するタブです。

システムの状況に応じた対処を提案できます。

5

［業務フロー］タブ

選択したIM管理ノードがルートジョブネットの場合に，ルートジョブネットとの関連性を線のつながりで表示するタブです。ジョブ以外のIM管理ノードの場合は，このタブは表示されません。

6

［関連ノード］タブ

選択したIM管理ノードの各ノードの関連性を線のつながりで表示するタブです。

7

［トレンド］タブ

選択したIM管理ノードまたはその関連ノードが持つ，ジョブの滞留状況や性能情報などのトレンド情報を表示するタブです。

選択中のタブから他のタブに移動しても，移動する前のタブに表示した画面情報は保持されます。ツリー上から他のノードを選択すると，各タブの画面情報は初期化されます。

(1)　［パフォーマンス］タブ

［パフォーマンス］タブは，JP1/PFMのIM管理ノードを選択した際に，JP1/PFM - Web Consoleの画面を表示するタブです。

選択したIM管理ノードがJP1/PFM - Managerの場合は，［システム稼働状況サマリ監視］画面が表示され，システムの稼働状況を確認できます。JP1/PFM - Agentの場合は，［アラーム状態の表示］画面が表示され，アラームの状態を確認できます。それぞれの画面から［レポートの表示］によって［レポート］画面を確認したり，［アラームテーブルのバインド設定］画面で監視のしきい値や収集条件を変更したりするなど，システム運用中のさまざまな調整が［パフォーマンス］タブ上で操作できます。

［パフォーマンス］タブの例を次に示します。

図2‒44　［パフォーマンス］タブの例

JP1/PFM - Web Consoleの画面の操作については，バージョン12-10以降のマニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

(2)　［カスタムUI］タブ

［カスタムUI］タブは，特定のIM管理ノードを選択した際に，あらかじめユーザーが定義した画面を表示するタブです。表示される画面は，定義内容により異なります。

［カスタムUI］タブの例を次に示します。この例では，［All Systems］を選択した際に，特定の画面が表示されるように定義されています。

図2‒45　［カスタムUI］タブの例

カスタムUIタブを表示するための設定については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「6.　［統合オペレーション・ビューアー］画面のカスタマイズ」を参照してください。

(3)　［提案］タブ

［提案］タブは，提案アイコンが表示されたIM管理ノードをクリックした場合に表示されるタブです。［提案一覧］と［提案詳細］の二つの領域で構成されます。［提案一覧］領域は，［稼働情報］領域で選択したIM管理ノードに紐付けられた提案情報の一覧を表示する領域です。［提案詳細］領域は，［提案一覧］領域で選択した提案の詳細を表示する領域です。

［提案］タブの構成を次に示します。

図2‒46　［提案］タブの構成

(a)　［提案一覧］領域

［提案一覧］領域について説明します。

図2‒47　［提案一覧］領域の表示例

［メッセージ］

メッセージ「現時点で実行可能な対処アクションの有無を［提案］ボタンで確認してください。」が表示されます。

［提案］ボタン

対処アクションの提案を行うために，表示されている［提案バー］の条件を判定するボタンです。クリックすると，提案に紐づけられた条件が現在のシステムの状態に一致するかが判定され，［提案バー］を活性または非活性に切り替えます。活性化した［提案バー］からソートして，［提案一覧］領域の表示を更新します。

［提案件数：提案件数/提案定義数］

提案件数には，活性化した提案バーの件数が表示されます。提案定義数には，［提案バー］の件数が表示されます。

［提案バー］

選択したIM管理ノードに定義された提案が表示されます。［提案バー］は，［提案］ボタンをクリックして条件を判定したかどうかによって，表示状態が活性または非活性に切り替わります。

非活性（条件未判定）

［提案］ボタンを一度もクリックしていない場合

活性（条件判定済み）

［提案］ボタンをクリックして提案の条件を判定し，条件に一致した提案の場合

非活性（条件判定済み）

［提案］ボタンをクリックして提案の条件を判定し，条件に一致しなかった提案の場合

提案の条件の判定に失敗した場合は，［提案バー］の先頭にエラーであることを示す[図データ]アイコンが表示されます。

［提案バー］を選択すると，選択中であることを示す青色の枠で囲まれます。

一つの［提案バー］に，それぞれ次の項目が表示されます。

提案アイコン

［提案バー］が活性化している場合は，[図データ]が表示されます。［提案バー］が非活性の場合は，提案アイコンも非活性となります。

［提案名］

提案名が表示されます。提案名が表示しきれない場合，末尾は「...」と表示されます。

［開始日時］

この提案を前回実行した際の開始日時が，次の形式で表示されます。

YYYY-MM-DD HH:mm:ss

対処アクションが一度も実行されていない場合は，［開始日時］には何も表示されません。

［終了日時］

この提案を前回実行した際の終了日時が，次の形式で表示されます。

YYYY-MM-DD HH:mm:ss

対処アクションが一度も実行されていない場合，実行中の場合，呼び出しエラーの場合は，［終了日時］には何も表示されません。

［実行状態］

対処アクションを前回実行した際の実行結果が，次の文字色で表示されます。

実行完了（青色）

呼び出しエラー（赤色）

未実行（灰色）

実行中（緑色）

［実行］ボタン

［提案］ボタンをクリックして，提案の条件を判定すると表示されるボタンです。［提案バー］が活性の場合，または対処アクションが実行中ではない場合に，ボタンが活性化します。

［実行］ボタンをクリックすると，対処アクションの実行を確認する画面が表示されます。画面で［OK］ボタンをクリックすると，［実行］ボタンは［実行中］に切り替わり，選択した提案が実行されます。

(b)　［提案詳細］領域

［提案詳細］領域は，［提案一覧］領域で選択した［提案バー］の詳細を表示する領域です。［提案バー］を選択していない場合は，メッセージ「提案を選択すると，条件の詳細が表示できます。」だけが表示されます。

なお，［提案一覧］領域で選択した［提案バー］の条件によって，［提案詳細］領域に表示される内容は異なります。

図2‒48　［提案詳細］領域の表示例

［メッセージ］

メッセージ「提案を選択すると，提案の詳細が表示できます」が表示されます。

［提案ID］

提案のIDが表示されます。

［提案名］

［提案一覧］領域で選択した［提案バー］の［提案名］が表示されます。

［条件の状態］

［提案］ボタンをクリックして提案の条件を判定した際に，定義された条件が成立したかどうかが表示されます。また，ユーザーへ通知する情報がある場合は，赤色の文字でメッセージが表示されます。メッセージが表示しきれない場合，末尾は「...」と表示されます。[図データ]をクリックするとメッセージの全文を確認できます。[図データ]をクリックすると，元の表示に戻ります。

表示される状態は次のどれかです。

成立

［提案バー］が活性（条件判定済み）の場合に表示されます。

不成立

［提案バー］が非活性（条件判定済み）の場合に表示されます。提案でエラーが発生した場合は，[図データ]アイコンが表示されます。

未判定

［提案］ボタンがクリックされていない場合に表示されます。

［条件詳細表示］ボタン

選択した［提案バー］に定義されている条件の詳細を，［条件詳細］画面に表示します。このボタンは，［提案一覧］領域の［提案］ボタンをクリックすると，活性化します。

［対処アクション］

選択した［提案バー］に定義されている対処アクションの説明が表示されます。［提案一覧］領域の［提案］ボタンをクリックしていない場合，［対処アクション］は表示されません。

［対処アクション］の各項目にマウス操作でカーソルを当てると，[図データ]が表示されます。クリックすると，選択した内容をコピーします。

［実行状態］／［前回の実行結果］

選択した［提案バー］が実行中の場合は［実行状態］，それ外の場合は［前回の実行結果］が表示されます。

この対処アクションの実行状態，または前回実行した際の実行結果が，次の文字色で表示されます。

実行完了（青色）

呼出しエラー（赤色）

未実行（白色）

実行中（緑色）

［開始日時］

対処アクションを前回実行した際の開始日時が，次の形式で表示されます。

YYYY-MM-DD HH:mm:ss

一度もこの対処アクションを実行していない場合は，開始日時は表示されません。

［終了日時］

対処アクションを前回実行した際の終了日時が，次の形式で表示されます。

YYYY-MM-DD HH:mm:ss

一度もこの対処アクションを実行していない場合，および実行中の場合は，終了日時は表示されません。

［実行ユーザー］

対処アクションを前回実行したユーザーのユーザー名が表示されます。一度もこの対処アクションを実行していない場合は，ユーザー名は表示されません。

(c)　［条件詳細］画面

［条件詳細を表示］ボタンをクリックすると，［条件詳細］画面が表示されます。［条件詳細］画面には，［提案一覧］領域で選択した［提案バー］の活性条件の状態を表示します。

図2‒49　［条件詳細］画面の表示例

提案名

提案名が表示されます。

条件の状態

提案活性条件の状態が表示されます。

成立

提案活性条件が成立している場合に表示されます。

なお，一部の条件の判定に失敗した場合は，[図データ]アイコンが表示されます。

不成立

提案活性条件が不成立の場合に表示されます。

メッセージ

ユーザーへ通知する情報がある場合は，［条件セットn］の上部に赤色の文字でメッセージが表示されます。メッセージが表示しきれない場合，末尾は「...」と表示されます。[図データ]をクリックするとメッセージの全文を確認できます。[図データ]をクリックすると，元の表示に戻ります。

［条件セットn］

nには，提案活性条件群の順番が1から表示されます。

提案活性条件群はAND条件の配列で定義された提案が活性化するための条件のことです。詳細は，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「提案定義ファイル」（2.　定義ファイル）を参照してください。

［判定結果］

提案活性条件群の判定結果が表示されます。次のどちらかを表示します。

成立

不成立

なお，一部の条件の判定に失敗した場合は，[図データ]アイコンが表示されます。

［判定］

提案活性条件群の条件ごとの判定結果が表示されます。次のどれかを表示します。

一致

不一致

エラー

未判定

［条件］

条件の説明が表示されます。説明を表示しきれない場合，末尾は「...」と表示されます。[図データ]をクリックすると，説明の全文を確認できます。[図データ]をクリックすると，元の表示に戻ります。

［データ取得日時］

判定に使用した条件の情報の取得日時が，次の形式で表示されます。

YYYY-MM-DD HH:mm:ss

［判定］に「エラー」または「未判定」が表示されている条件の場合は，「−」が表示されます。「失敗」の場合は文字色が灰色で表示されます。

[図データ]［閉じる］ボタン

［条件詳細］画面を閉じます。

(4)　［業務フロー］タブ

［業務フロー］タブは，［業務関連］と［業務関連のプロパティ］の二つの領域で構成されます。［業務関連］領域は，［稼働情報］領域で選択したシステム構成要素がジョブの場合に，ルートジョブネットの関連を線のつながりで表示する領域です。［業務関連のプロパティ］領域は，［業務関連］領域の中心ノードと選択したノードのプロパティを表示する領域です。

［業務フロー］タブの構成を次に示します。

図2‒50　［業務フロー］タブの構成

(a)　［業務関連］領域

［業務関連］領域について説明します。

図2‒51　［業務関連］領域の表示例

［影響情報の取得］ボタン

先行ルートジョブネットの障害が後続ルートジョブネットに影響するかどうかの情報をインテリジェント統合管理基盤サーバから取得し，業務フローに業務影響アイコンを表示します。

［アクセス時刻］

先行ルートジョブネットの障害が後続ルートジョブネットに影響するかどうかの情報をインテリジェント統合管理基盤サーバから取得した時間です。

［影響情報の取得］ボタンをクリックすると，アクセス時刻が次の形式で表示されます。

アクセス時刻：YYYY-MM-DD hh:mm:ss

情報の一部が更新された日時を表示している場合は，末尾に「(*)」が表示されます。

ノード

ルートジョブネットを四角形で表示します。ノードの色は，サンバーストの色と連動しています。ノードをクリックすると，中心ノードとして画面中央に配置し，クリックしたノードの情報で画面を更新します。ただし，灰色のノードはクリックできません。

ノード名は，ノードの色に関わらずクリックできます。クリックした場合は，［業務関連のプロパティ］領域の情報だけが更新されます。

重要イベントとして定義されているJP1イベントの場合は，重大度，対処状況を基に，ノードの色が表示されます。重要イベントとして定義されていないJP1イベントの場合は，ノードの色は白となります。

重要イベントとして定義されている場合のノードの色とJP1イベントの重大度，対処状況の関係について，次の表に示します。

表2‒3　ノードの色とJP1イベントの重大度，対処状況の関係

重大度の種類

対処状況

UNKNOWNノード※

未対処

保留

処理中

異常なし／対処済み

緊急

赤

赤

赤

緑

灰色

警戒

致命的

エラー

橙

橙

橙

警告

黄

黄

黄

通知

情報

デバッグ

注※

ユーザーに権限が無いルートジョブネット，またはツリーのSIDが存在しないルートジョブネット（ノード）を意味します。

マウス操作でアイコンにカーソルを当てると，ノードのツリーパスがツールチップで表示されます。

中心ノード

［稼働状況］領域，［業務フロー］タブまたは［関連ノード］タブで選択した構成要素（ルートジョブネット）を，画面中央に中心ノードとして配置し，他のノードとの関連を表示します。中心ノードが他のノードとの関連を持たない場合，中心ノードだけが表示されます。中心ノードは，青色の枠で囲んで表示されます。

中心ノードに対して，画面左側に先行するルートジョブネット，右側に後続のルートジョブネットのノードが，それぞれ表示されます。先行するルートジョブネット，または後続のルートジョブネットが無い場合は，灰色のノード（UNKNOWNノード）が表示されます。

［イベント一覧］領域には，中心ノードの情報が表示されます。

ルートジョブネット名

ノードの名前を「ルートジョブネット名」で表示します。マウス操作でノード上にカーソルを当てると，ツリーパスが表示されます。文字を表示しきれない場合，末尾は「...」と表示されます。

クリックするとルートジョブネット名が青色に変わり，［業務関連のプロパティ］領域に，情報が表示されます。なお，［稼働状況］領域の選択個所は変更されません。

ルートジョブネット間のつながり

ルートジョブネット間のつながりを曲線で表示します。

ルートジョブネットの接続がループしている場合は，一つのノードを画面右端と左端に別のノードとして表示します。

業務影響アイコン

障害が発生している場合に，先行ルートジョブネットの障害が後続ルートジョブネットに影響するかどうかを，次のアイコンで表示します。

アイコンが表示されていない場合は，影響はありません。

[図データ]：影響あり

[図データ]：影響の確認時にエラーが発生した

[図データ]：影響の有無が不明※

注※　インテリジェント統合管理基盤定義ファイルの定義が，アイコンを表示しない設定の場合は，空欄が表示されます。

マウス操作でアイコンにカーソルを当てると，アイコンの意味がツールチップで表示されます。

業務影響アイコンをクリックすると，アイコンが表示されている関連情報の連携ユニットの情報が［連携ユニット］画面に表示されます。［連携ユニット］画面については，「(b) ［業務関連のプロパティ］領域」の説明を参照してください。

なお，ルートジョブネットA，ルートジョブネットB，ルートジョブネットAの順番に実行されるようなルートジョブネットの定義の場合，ルートジョブネットの関係性が繰り返し［業務フロー］タブに表示されることがあります。繰り返し表示されるノードに業務影響アイコンが表示されている場合，同じルートジョブネット名のノードに表示された業務影響アイコンから表示される［連携ユニット］画面には，同じ情報が表示されます。このため，繰り返し表示されるノードに表示されるすべての業務影響アイコンから［連携ユニット］画面を確認する必要はありません。

(b)　［業務関連のプロパティ］領域

［業務関連のプロパティ］領域について説明します。なお，選択したIM管理ノードの条件によって，プロパティとして表示される内容は異なります。

図2‒52　［業務関連のプロパティ］領域の表示例

［ツリー選択ノード情報］

ツリー選択したノードの情報が表示されます。値にカーソルを当てると，[図データ]アイコンが表示され，クリックするとクリップボードに値がコピーされます。

[図データ]をクリックすると，［ツリー選択ノード情報］を閉じます。[図データ]をクリックすると，［ツリー選択ノード情報］を開きます。

プロパティ名と値を次に示します。なお，表示する情報が無い場合，値は空欄です。

ツリーのSID：ツリーのSIDが表示されます。

ツリーのパス：ツリーパスが表示されます。ノード上にカーソルを当てると表示されるツリーパスと同じ情報です。

ノード名称：ツリーのノード名称が表示されます。

IM管理ノードタイプ：ツリーのSIDの種別名が表示されます。

資源グループ：資源グループ名が表示されます。

SID：構成情報のSIDが表示されます。

オブジェクトタイプ：オブジェクトタイプが表示されます。

連携製品リンク：ツリー選択ノードが所属するルートジョブネットのJP1/AJS3 - Web Consoleのリンクが表示されます。リンクをクリックすると，JP1/AJS3 - Web Consoleの画面が表示されます。表示する情報が無い場合は，項目自体が表示されません。

［連携ユニット表示］ボタン

選択したノードにつながる関連線に，連携ユニットが存在する場合にボタンが活性化します。

クリックすると，［連携ユニット］画面が表示され，ツリーで選択中のIM管理ノードが先行ルートジョブネット，または後続ルートジョブネットとのどちらかとなる連携ユニットが表示されます。

選択したIM管理ノードに連携ユニットが無い場合は，このボタンは非活性です。

［選択ノード情報］

選択したノードの情報が表示されます。［連携ユニット表示］ボタン以外に表示される情報は，［ツリー選択ノード情報］と同じです。

(c)　［連携ユニット］画面

JP1イベント送信ジョブやJP1イベント受信監視ジョブなど，ルートジョブネット間の関連を実現しているユニットを，連携ユニットと言います。

［連携ユニット］画面には，各関連線の連携ユニット情報が，関連線ごとに一覧で表示されます。表示内容は［連携ユニット］画面を起動した画面によって異なります。

［業務関連のプロパティ］領域の［連携ユニット表示］ボタンから起動した場合

ツリーで選択したノードにつながるすべての関連線の連携ユニットを表示します。

［業務関連］領域のアイコンから起動した場合

［業務関連］領域で選択したアイコンが表示されている関連線の連携ユニットを表示します。

図2‒53　［連携ユニット］画面の表示例

各項目は項目名でソートできます。また，ヘッダーをドラッグすると，列の順序を変更できます。

なお，次のどれかの条件を満たす場合は，「NO DATA」と表示されます。

先行ルートジョブネットまたは後続ルートジョブネットが，次の連携ユニットを表示する場合

JP1/AJS - Manager 12-00配下のルートジョブネットのリンクの連携ユニット

次のリンクの連携ユニットを表示する場合

IM管理ノードリンク定義ファイルで定義された，連携ユニット情報が指定されていないリンク

JP1/IMを12-00から12-10以降にバージョンアップしたあとに，jddcreatetreeコマンド，jddupdatetreeコマンドを実行しないで連携ユニットを表示した場合

［連携ユニット］画面の表示項目について説明します。

［アクセス時刻］

［連携ユニット］画面を起動した日時が，次の形式で表示されます。

アクセス時刻：YYYY-MM-DD hh:mm:ss

情報の一部が更新された日時を表示している場合は，末尾に「(*)」が表示されます。

[図データ]［更新］ボタン

［連携ユニット］画面の情報を最新に更新し，［業務関連］領域の情報を更新します。

[図データ]［全画面］ボタン

［連携ユニット］画面を全画面表示にします。[図データ]ボタンをクリックすると，元のサイズに戻ります。

[図データ]［閉じる］ボタン

［連携ユニット］画面を閉じます。

［先行ユニット］

選択したIM管理ノードが先行ユニットとなる連携先のユニット名が，リンクで表示されます。

待ち合わせの関連の場合は，待ち合わせ対象ユニット名が，リンクで表示されます。ジョブネットコネクタの関連の場合※は，ジョブネットコネクタ，または接続先のルートジョブネット名が，リンクで表示されます。

リンクをクリックすると， JP1/AJS3 - Web Consoleの［モニター］画面が先行ユニットを選択した状態で表示されます。［モニター］画面に表示される世代は，［連携ユニット］画面で影響有無の情報を取得した世代です。

［後続ユニット］

選択したIM管理ノードが後続ユニットとなる連携先のユニット名が，リンクで表示されます。

待ち合わせの関連の場合は，待ち合わせ条件付きユニット名が，リンクで表示されます。ジョブネットコネクタの関連の場合※は，ジョブネットコネクタ，または接続先のルートジョブネット名が，リンクで表示されます。

リンクをクリックすると，JP1/AJS3 - Web Consoleの［モニター］画面が後続ユニットを選択した状態で表示されます。［モニター］画面に表示される世代は，後続ユニットの連携予定時刻を取得した世代です。

注※

ジョブネットコネクタの場合は，実行順序制御方式の設定値によって［先行ユニット］，［後続ユニット］に表示されるユニットの関係が変わります。実行順序制御方式を「同期」とした場合は，次のユニット名が表示されます。

［先行ユニット］がジョブネットコネクタ，［後続ユニット］が接続先ルートジョブネット

［先行ユニット］が接続先ルートジョブネット，［後続ユニット］がジョブネットコネクタ

実行順序制御方式を「非同期」とした場合は，次のユニットが表示されます。

［先行ユニット］が接続先ルートジョブネット，［後続ユニット］がジョブネットコネクタ

実行順序制御方式については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）」を参照してください。

メモ

［業務関連のプロパティ］領域の［連携ユニット表示］ボタンから［連携ユニット］画面を起動した際に，表示ユニットがツリーで選択したノード（ルートジョブネット）のユニットの場合は，ユニット名が太字で表示されます。［業務関連］領域の業務影響アイコンから［連携ユニット］画面を起動した場合は，ユニット名は太字になりません。

［影響有無］

先行するルートジョブネットの障害が後続のルートジョブネットに影響がある場合に，アイコンが表示されます。

ルートジョブネットの終了日時が現在時刻に最も近い結果世代，または実行中の世代の情報を取得して表示します。アイコンが表示されていない場合は，影響はありません。

[図データ]：影響あり

[図データ]：影響の確認時にエラーが発生した

[図データ]：影響の有無が不明

［連携予定日時］

連携の予定日時が表示されます。表示される日時はJP1/AJSで実行シミュレーションされた日時です。

［先行ユニット］が待ち合わせ対象ユニットのルートジョブネット，［後続ユニット］が待ち合わせ条件付きユニットの場合

実行中世代または予定世代のうち，先行ユニットの実行IDを待ち合わせている，後続ユニットの世代の開始予定日時を表示します。

なお，待ち合わせ条件付きユニットに実行予定がなく，JP1/AJS - Managerの環境設定パラメーターPREWAITNOSCHUNITSがyesの場合は，［連携予定日時］には「−」が表示されます。

［先行ユニット］および［後続ユニット］が，ジョブネットコネクタまたは接続先のルートジョブネットの場合

実行中世代または予定世代のうち，先行ユニットの実行IDと紐づいている世代の後続ユニットの終了予定日時，または開始予定日時を表示します。後続ユニットがジョブネットコネクタの場合は終了予定日時，後続ユニットが接続先のルートジョブネットの場合は開始予定日時が表示されます。

［先行ユニット］および［後続ユニット］が，上記以外の場合

実行中世代または予定世代のうち，開始予定日時または終了予定日時が現在時刻に最も近い世代の情報を表示します。

［メッセージ］

連携ユニットの情報取得に失敗した場合にメッセージが表示されます。

(5)　［関連ノード］タブ

［関連ノード］タブは［関連ノード］と［関連ノードのプロパティ］の二つの領域で構成されます。［関連ノード］領域は，連携した各製品の関連と［稼働状況］領域に表示されたシステム構成の関連を，線のつながりで表示する領域です。［関連ノードのプロパティ］領域は，［関連ノード］領域の起点ノード，選択したノードおよび選択した関連線のプロパティを表示する領域です。

［関連ノード］タブの構成を次に示します。

図2‒54　［関連ノード］タブの構成

(a)　［関連ノード］領域

［関連ノード］領域について説明します。

図2‒55　［関連ノード］領域の表示例

メモ

［関連ノード］領域で，関連ノードアイコンをクリックしドラッグすると，画面での表示位置を変更できます。ダブルクリックすると拡大表示されます。また，マウスホイールによって拡大率を変更できます。

関連ノードアイコン

［稼働情報］領域，または［業務フロー］タブで選択したIM管理ノードを起点に，関連するノードの種類をアイコンで表示します。関連ノードアイコンの種類については「(7)　関連ノードアイコンの種類」を参照してください。

関連ノードアイコンの左下には，関連ノードの状態を表すアイコンが表示されます。状態アイコンの色は，サンバーストの色と連動しています。関連ノードアイコンをクリックすると，プロパティの［選択ノード情報］に選択したノードの情報が表示されます。関連ノードアイコンおよび関連ノード名は，状態アイコンの色に関わらずクリックできます。

重要イベントとして定義されているJP1イベントの場合は，重大度，対処状況を基に，状態アイコンの色が表示されます。重要イベントとして定義されていないJP1イベントの場合は，状態アイコンの色は白となります。

重要イベントとして定義されている場合の状態アイコンの色とJP1イベントの重大度，対処状況の関係について，次の表に示します。

表2‒4　状態アイコンの色とJP1イベントの重大度，対処状況の関係

重大度の種類

対処状況

UNKNOWNノード※

未対処

保留

処理中

異常なし／対処済み

緊急

赤

赤

赤

緑

灰色

警戒

致命的

エラー

橙

橙

橙

警告

黄

黄

黄

通知

情報

デバッグ

注※

ユーザーに権限が無い関連ノード，またはツリーのSIDが存在しない関連ノードを意味します。

関連ノード名

関連ノードの名前を表示します。マウス操作でノード上にカーソルを当てると，ツリーパスが表示されます。文字を表示しきれない場合，末尾は「...」と表示されます。

ノード間の関連情報を表示した際に，先行ノードに対する後続ノードが存在しない場合．または後続ノードに対する先行ノードが存在しない場合は，「UNKNOWN」と表示されます。

ノード間のつながり（関連線）

ノード間のつながりを線（関連線）で表示します。

初期表示では，選択したノードとリンク情報を持つノードとの関連，およびサンバースト，ツリーの上位階層（インフラノード）までが表示されます。下位階層は表示されません。

関連線の色と意味を次に示します。

赤紫色：関連種別がTreeかつ関連の向きが「先行ノード（左）」→「後続ノード（右）」の場合

黄色：関連種別がTreeかつ関連の向きが「後続ノード（左）」→「先行ノード（右）」の場合

青緑：関連種別がTree以外の関連（リンク情報）の場合

白：関連種別が複数混在する場合（関連種別Treeとそれ以外，または複数のTree以外の関連（リンク情報）が混在する場合）

関連線の関連種別

関連線にカーソルを当てると，関連線の関連種別がツールチップで表示されます。

複数の関連種別が混在する関連線（青色）の場合は，各関連種別の間を改行で区切って表示します。

混在する関連種別の一部の関連種別が，［関連線フィルター］によって非表示にされている場合は，該当する関連種別の末尾に「(-)」が表示されます。

複数のTree以外の関連（リンク情報）が存在し，すべて同じ関連種別の場合は，一つの関連種別として表示されます。

関連線の選択

関連線をクリックすると線の幅が太くなり，［プロパティ］の［選択関連線情報］に選択した関連線の情報が表示されます。

表示したことのある関連線の組み合わせと同じ組み合わせを表示しようとした場合は，関連線は表示されずに，すべてのボタンが展開済みに切り替えられます。

[図データ]［関連ノードの展開］ボタン

クリックすると，右側に関連ノードおよびシステム構成の上位階層，下位階層が展開されます。すべての関連線が表示済みの場合は，[図データ]アイコンが表示されます。

[図データ]［関連ノードの折り畳み］ボタン

クリックすると，右側に表示された関連ノードがすべて折り畳まれます。

［ズームの初期化］ボタン

クリックすると，［関連ノード］タブの表示位置および拡大率が初期状態に戻ります。

［関連線フィルター］

［関連ノード］タブに表示する関連線の種類を，フィルター項目の選択によって設定できます。フィルター項目をクリックすると，関連線の表示／非表示が切り替えられます。デフォルトではすべての関連線が表示されます。表示される関連線フィルターの項目とその意味を，次に示します。

rootJobnetExecutionOrder：ルートジョブネット実行順序の関連

rootJobnetAgent：ルートジョブネットとAJSエージェントの関連

managerAgent：JP1製品のマネージャーとエージェントの関連

sameNode：名称が同一のノードの関連

tree：IM管理ノードのツリーの親ノードと子ノードの関連

(b)　［関連ノードのプロパティ］領域

［関連ノードのプロパティ］領域は，［関連ノード］領域の起点ノード，選択したノードおよび選択した関連線のプロパティを表示するエリアです。

［関連ノードのプロパティ］領域について説明します。なお，選択したIM管理ノードの条件によって，プロパティとして表示される内容は異なります。

図2‒56　［関連ノードのプロパティ］領域の表示例

［ツリー選択ノード情報］／［選択ノード情報］

［業務関連のプロパティ］領域と同じプロパティ情報，およびユーザーが作成したプラグインで設定したプロパティ情報が表示されます。ただし，連携製品リンクの項目は，プラグインから取得した情報を表示します。ユーザー作成プラグインの詳細は，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「4.　ユーザー作成プラグイン」を参照してください。

「2.6.1(4)(b) ［業務関連のプロパティ］領域」の［ツリー選択ノード情報］および［選択ノード情報］を参照してください。

［選択関連線情報］

選択した関連線の情報が表示されます。

値にカーソルを当てると，[図データ]が表示され，クリックするとクリップボードに値がコピーされます。

[図データ]をクリックすると，［選択関連線情報］を閉じます。[図データ]をクリックすると，［選択関連線情報］を開きます。

プロパティ名と値を次に示します。なお，表示する情報が無い場合，値は空欄です。

［選択関連線］

関連種別：関連線の種別が表示されます。

先行ノード：先行ノードのツリーパスが，次の形式で表示されます。

先行ノード名 (先行ノードの構成情報のSIDまたはツリーのSID)

後続ノード：後続ノードのツリーパスが，次の形式で表示されます。

後続ノード名 (後続ノードの構成情報のSIDまたはツリーのSID)

［左側ノード］／［右側ノード］

ツリーのSID：ツリーのSIDが表示されます。

ツリーのパス：ツリーパスが表示されます。ノード上にカーソルを当てると表示されるツリーパスと同じ情報です。

ノード名称：ノード名称が表示されます。

IM管理ノードタイプ：IM管理ノードタイプが表示されます。

資源グループ：資源グループ名が表示されます。

SID：構成情報のSIDが表示されます。

オブジェクトタイプ：オブジェクトタイプが表示されます。

連携製品リンク：プラグインから取得した連携製品のリンクが表示されます。リンクをクリックすると，連携製品の画面が表示されます。表示する情報が無い場合は，項目自体が表示されません。

なお，［左側ノード］／［右側ノード］には，ユーザーが作成したプラグインで設定したプロパティ情報も表示されます。ユーザー作成プラグインの詳細は，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「4.　ユーザー作成プラグイン」を参照してください。

(6)　［トレンド］タブ

［トレンド］タブは［トレンドグラフ表示］と［トレンドグラフ設定］の二つの領域で構成されます。［トレンドグラフ表示］領域は，［稼働状況］領域で選択したノードが持つトレンド情報を，チャートにグラフとして表示する領域です。［トレンドグラフ設定］領域は，［トレンドグラフ表示］領域にグラフを表示するために必要な情報を設定する領域です。

［トレンド］タブの構成を次に示します。

図2‒57　［トレンド］タブの構成

なお，JP1/AJSおよびJP1/PFMと連携した場合に取得できるメトリック（時系列データ）の種類については，「2.7　連携製品から取得できるメトリック」を参照してください。

(a)　［トレンドグラフ表示］領域

［トレンドグラフ表示］領域について説明します。

図2‒58　［トレンドグラフ表示］領域の表示例

［表示期間］

トレンド情報の表示期間が，次の形式で表示されます。

YYYY-MM-DD△hh:mm:ss（YYYY：年，MM：月，DD：日，△：半角

スペース，hh：時間，mm：分，ss：秒）

［タイトル］

次の情報が表示されます。タイトルの文字を表示しきれない場合，末尾は「...」と表示されます。

メトリックを選択しない場合：IM管理ノードのラベル名

メトリックを選択した場合：IM管理ノードのラベル名 - メトリック名

表示されているグラフの値が要約されている場合は，［[図データ]タイトル］の形式で，タイトルが表示されます。[図データ]にマウスカーソルを当てると，ツールチップに「要約しました」と表示されます。要約される前の値を確認する場合は，［表示期間の変更］で表示期間を短くしてください。

[図データ]［チャート情報］

マウスカーソルを当てると，表示しているチャートのツリーパスがツールチップに表示されます。

[図データ]［ノード遷移］

クリックすると，表示されているグラフの情報取得元のIM管理ノードが［稼働状況］領域で選択状態となり，選択しているIM管理ノードのイベントが［イベント一覧］領域に表示されます。

［トレンドグラフ設定］領域のメトリック一覧や期間表示，チャートは遷移前の状態が維持されます。その他のタブは，初期化されます。

チャートで異常値が見られる場合など，特異なノードを発見した際に，当該ノードに遷移してイベント一覧で事象を確認します。

なお，遷移先と現在選択しているノードが同じ場合，このアイコンは非活性となります。

[図データ]［上へ］ボタン

選択したチャートを一つ上に移動します。

[図データ]［下へ］ボタン

選択したチャートを一つ下に移動します。

[図データ]［最小化］ボタン

選択したチャートを最小化します。

[図データ]［元に戻す］ボタン

最小化したチャートを元のサイズに戻します。

[図データ]［閉じる］ボタン

選択したチャートを閉じます。

グラフのポイント情報

グラフのポイントにマウスカーソルを当てると，時刻とグラフの凡例，値が表示されます。

発生時刻

イベント一覧で選択したイベントの発生時刻を，イベントDB内通し番号と合わせて表示します。発生時刻が同じイベントを複数選択している場合は，イベント通し番号が大きい番号の発生時刻が表示されます。

凡例

グラフの凡例を表示します。凡例にマウスカーソルを当てると，選択したグラフが強調され，凡例がツールチップで表示されます。

特定のグラフだけをチャートに表示する場合は，非表示とするグラフの凡例をクリックします。クリックしたグラフが非表示となります。もう一度凡例をクリックすると，元の表示に戻ります。

(b)　［トレンドグラフ設定］領域

［トレンドグラフ設定］領域について説明します。

図2‒59　［トレンドグラフ設定］領域の表示例

［変更を適用して表示を更新］ボタン

チャートの編集で設定した内容で，トレンド情報の表示領域を更新します。

［表示期間の変更］

トレンド情報の表示領域に表示する期間が，次の形式で表示されます。

YYYY-MM-DD△hh:mm:ss（YYYY：年，MM：月，DD：日，△：半角

スペース，hh：時間，mm：分，ss：秒）

[図データ]をクリックすると，［表示期間の変更］を閉じます。[図データ]をクリックすると，［表示期間の変更］を開きます。

［開始］／［終了］

イベントを選択していない場合：「59分59秒前〜現在時刻」の期間が表示されます。

イベントを選択している場合：イベント発生時刻の29分59秒前〜30分後までが表示されます。

複数のイベントを選択している場合：イベント発行日時が最も新しいイベントの発生時刻の29分59秒前〜30分後までが表示されます。

現在時刻から30分以内に発生したイベントの場合：イベント発生時刻の29分59秒前〜現在の時刻までが表示されます。

表示期間を変更する場合は[図データ]をクリックしてカレンダーを表示し，年，月，時刻を変更します。1970/01/01:00:00〜2099/12/31 23:59:59の範囲を指定できます。

時刻はマウスカーソルを当てると，時刻設定のボタンが表示されます。年は1年，時間は1時間，分は5分，秒は5秒ごとに設定できます。時刻は手動で入力することもできます。

カレンダーの時刻で，開始時刻に終了時刻よりも未来の時刻を指定した場合，または終了時刻に開始時刻よりも過去の時刻を指定した場合は，終了時刻に指定した時刻が開始時刻，開始時刻に指定した時刻が終了時刻として扱われます。

［入力をリセット］ボタン

［表示期間の変更］で設定した時間をリセットします。

［過去1時間］ボタン

［表示期間の変更］の［開始時間］と［終了時間］が，過去1時間に設定されます。

［チャート］

選択したIM管理ノードのチャートを表示します。

[図データ]をクリックすると，［チャート］を閉じます。[図データ]をクリックすると，［チャート］を開きます。

[図データ]［IM管理ノード名］

IM管理ノード名の[図データ]をクリックすると，ノードが非活性となり[図データ]が表示されます。[図データ]をクリックすると，元に戻ります。

非活性となったノードを削除する場合は，［変更を適用して表示を更新］ボタンをクリックします。削除したノードは元に戻せません。

ノード名にマウスカーソルを当てると，次の情報が表示されます。なお，情報の文字を表示しきれない場合，末尾は「...」と表示されます。

IM管理ノードのツリーパス

メトリックの種類

メトリック名

カテゴリ名

選択したノードのカテゴリ名が表示されます。カテゴリ名が無い場合は，「カテゴリなし」と表示されます。

[図データ]をクリックすると，［カテゴリ］を閉じます。[図データ]をクリックすると［カテゴリ］を開き，メトリック名を表示します。

メトリック名：選択したノード配下のメトリック名がチェックボックスで表示されます。［トレンドグラフ表示］領域にグラフを表示するメトリックのチェックボックスを選択します。

連携製品から取得できるメトリックについては「2.7　連携製品から取得できるメトリック」を参照してください。

［［＋］ノード追加］ボタン

［ノードの追加］画面が表示されます。

(c)　［ノードの追加］画面

［ノードの追加］画面は，［関連ノード］領域を表示し，そこから選択したノードを追加する画面です。

なお，ここで説明する項目以外の表示項目は［関連ノード］領域と同じです。詳細は「2.6.1(5)(a) ［関連ノード］領域」を参照してください。

図2‒60　［ノードの追加］画面の例

［ノードの追加］画面の表示項目について説明します。

[図データ]［全画面］ボタン

［ノードの追加］画面を全画面表示にします。[図データ]ボタンをクリックすると，元のサイズに戻ります。

[図データ]［閉じる］ボタン

［ノードの追加］画面を閉じます。

ノードアイコン

追加できるノードは，ノード名が白色のノードだけです。

ノードアイコンにマウスカーソルを当てると，マウスカーソルが[図データ]に変わり，ツールチップテキストが表示されます。また，マウスカーソルを当てたノードアイコンにつながる関連線が不透明になります。

非活性のノード名にマウスカーソルを当てた場合，マウスカーソルが[図データ]に変わります。

ノードアイコンを選択すると，ノードアイコンが青色の枠で囲まれ，ノード名の文字色が青色になります。

一度追加したノードを，もう一度追加することはできません。また，一度に複数のノードを選択して追加することもできません。複数のノードを追加する場合は，ノードの追加を繰り返してください。

ノード名の文字色

ノード名の文字色の意味を次に示します。

白色：トレンド情報が存在しかつ［トレンドグラフの設定］領域に追加されていないノード

灰色：トレンド情報が存在しないノード

灰色太字：すでに追加済みのノード

ノード間のつながり（関連線）

ノード間のつながりを線（関連線）で表示します。関連線は選択できません。

［選択ノード：ノード名］

選択したノード名が表示されます。ノードを選択していない場合は「-」を表示します。文字を表示しきれない場合，末尾は「...」と表示されます。

［追加］ボタン

選択したノードが追加されます。

［閉じる］ボタン

［ノードの追加］画面を閉じます。

追加したノードのメトリックを選択して［変更を適用して表示を更新］ボタンをクリックすると，トレンド情報の表示領域に追加したノードのグラフが追加されます。

図2‒61　ノードの追加例

(7)　関連ノードアイコンの種類

［関連ノード］領域，および［ノードの追加］画面に表示される関連ノードアイコンの種類と意味を，次の表に示します。

表2‒5　関連ノードアイコンの種類と意味（IM管理ノード別）

項番

アイコンファイル名

アイコン

意味

1

ROOT

ルートノードを表します。

2

SYSTEM

システムノードを表します。

3

SUBCATEGORY

サブカテゴリノードを表します。

4

HOST

ホストノードを表します。

5

_OTHER_

項番1から5以外のIM管理ノードのタイプを表します。

表2‒6　関連ノードアイコンの種類と意味（カテゴリノード別）

項番

アイコンファイル名

アイコン

意味

1

CATEGORY_job

Jobを表します。

2

CATEGORY_serviceResponse

Service Responseを表します。

3

CATEGORY_enterprise

Enterpriseを表します。

4

CATEGORY_transactionProcessing

Transaction Processingを表します。

5

CATEGORY_applicationServer

Application Serverを表します。

6

CATEGORY_database

Databaseを表します。

7

CATEGORY_platform

Platformを表します。

8

CATEGORY_virtualMachine

Virtual Machineを表します。

9

CATEGORY_managementApplications

Management Applicationsを表します。

10

CATEGORY_otherApplications

Other Applicationsを表します。

11

CATEGORY__OTHER

項番1から10以外のカテゴリノードを表します。

表2‒7　関連ノードアイコンの種類と意味（オブジェクトノード-JOBオブジェクト別）

項番

アイコンファイル名

アイコン

意味

1

OBJECT_JP1ROOTJOBNET

ルートジョブネットを表します。

2

OBJECT_JP1AJSMJOB

JP1 / AJS - Managerを表します。

3

OBJEC_JP1SCHE

スケジューラーサービスを表します。

4

OBJECT_JP1JOBG

ジョブグループを表します。

5

OBJECT__OTHER_

項番1から4以外のオブジェクトノードを表します。

表2‒8　関連ノードアイコンの種類と意味（IM管理ノードの取得に失敗）

項番

アイコンファイル名

アイコン

意味

1

_UNKNOWN__JP1ROOTJOBNETDUMMY

ルートジョブネット（リンク情報が不明）を表します。

2

_UNKNOWN___OTHER

項番1以外であることを表します。

2.6.2　［イベント一覧］領域

［イベント一覧］領域は，選択したシステム構成要素で発生しているJP1イベントを表示する領域です。定期的に最新のイベントを取得して表示します。また，インテリジェント統合管理基盤の繰り返しイベントの表示抑止で，JP1イベントが集約されていると，イベント一覧に集約イベントが表示されます。

［イベント一覧］領域について説明します。

図2‒62　［イベント一覧］領域の画面例

[図データ]［操作メニュー］ボタン

次の操作メニューを表示します。

［繰り返しイベント一覧］：選択した1件のJP1イベントが，集約開始イベントの場合に活性化します。クリックすると，［繰り返しイベント一覧］画面が別画面で表示されます。

［モニター起動］：選択した1件のJP1イベントが，モニター起動対象のイベントの場合に活性化します。クリックすると，選択したJP1イベントに対応する画面が表示されます。

［対処アクション実行（イベント情報引き継ぎ）］：選択したJP1イベントが1件の場合に活性化します。クリックすると，選択したJP1イベントの情報を引き継いで［対処アクション実行］画面が表示されます。

ツールバー

[図データ]［もっとも古い］ボタン

イベント一覧に表示されている最も古いイベント（ダミーイベントを除く）を起点として，100件分古いイベントを表示します。

[図データ]［戻る］ボタン

イベント一覧の前ページの100件を表示します。

[図データ]［進む］ボタン

イベント一覧の次ページの100件を表示します。

[図データ]［最新］ボタン

イベント一覧に表示されている最も新しいイベント（ダミーイベントを除く）を起点として，100件分古いイベントを表示します。

[図データ]［状態絞込み］ボタン

選択したボタンの色で，イベント一覧の状態を絞込みします。複数のボタンを選択して，絞込みすることもできます。

例えば，「エラー」を表す[図データ]ボタンをクリックすると，イベント一覧を橙のJP1イベントに絞込み，ボタンが[図データ]に変わります。

[図データ]ボタン

絞込みを実行すると，ボタンが[図データ]に変わります。クリックすると，イベント一覧の絞込みを解除します。

［イベントビュー］

［稼働状況］領域や各タブで選択された構成要素で発生しているJP1イベントを表示します。

［イベントビュー］に表示できるイベントは100件です。新しいJP1イベントほど下に表示されます。

対処状況，集約，[図データ]（重要イベント），重大度，イベントDB内通し番号，登録時刻，発生元ホスト名，ユーザー名，イベントID，メッセージ，オブジェクトタイプ，アクションの各項目を表示します。

項目の列幅は，マウスでドラッグすると任意の幅に変更できます。また，列自体をドラッグして，列の順番を入れ替えることもできます。

[図データ]［全選択/選択解除］チェックボックス

イベント一覧のヘッダーのチェックボックスを選択すると，イベント一覧のすべてのJP1イベントが選択されます。全選択を解除する場合は，クリックしてチェックを外します。

特定のイベントだけを選択する場合は，イベント個別のチェックボックスを選択します。

[図データ]［詳細］ボタン

選択したイベントの［イベント詳細］画面を表示します。

[図データ]［全画面］ボタン

［イベント詳細］画面を全画面表示にします。[図データ]ボタンをクリックすると，元のサイズに戻ります。

[図データ]［閉じる］ボタン

［イベント詳細］画面を閉じます。

［モニター起動］ボタン

選択したJP1イベントが，モニター起動対象のイベントの場合に活性化します。クリックすると，選択したJP1イベントに対応する画面が表示されます。

［対処アクション実行（イベント情報引き継ぎ）］ボタン

選択したJP1イベントが，1件の場合に活性化します。クリックすると，選択したJP1イベントの情報を引き継いで［対処アクション実行］画面が表示されます。

［ガイド］

表示されているJP1イベントに対応したイベントガイド情報が表示されます。なお，イベントガイド機能が無効になっている場合，またはJP1 イベントに対応するイベントガイド情報が無い場合は，［ガイド］は表示されません。

［ガイド］に表示されるイベントガイド情報は，あらかじめイベントガイド情報ファイルに記述しておく必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「イベントガイド情報ファイル（jco_guide.txt）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

［対処状況］

［対処状況］欄には，そのイベントへの対処状況（対処済，未対処，処理中，保留）を示す対処状況マークが表示されます。集約イベントの場合は，集約開始イベントの対処状況が表示されます。

対処状況ごとに次の対処状況マークが表示されます。なお，集約開始イベントと集約している繰り返しイベントの対処状況が異なる場合は，集約開始イベントの対処状況欄に「!」が表示されます。

このメニューは，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限を持つユーザーが使用できます。

表2‒9　対処状況と対処状況マーク

対処状況

対処状況マーク

対処済

処理中

保留

未対処

（無印）

対処状況を変更する場合は，変更するイベントのチェックボックスを選択し，［対処状況］のプルダウンメニューから対処状況を選択します。

なお，集約開始イベントのチェックボックスを選択した場合は，集約開始イベントの対処状況だけが変更されます。繰り返しイベントの対処状況は変更されません。

［集約］

イベントが集約開始イベントの場合に，[図データ]を表示します。

[図データ]［重要イベント］

イベントが重要イベントの場合に，[図データ]が表示されます。集約開始イベントの場合は，集約開始イベントが重要イベントの場合に，[図データ]が表示されます。

重要イベントとして集約された繰り返しイベントに，重要イベントと重要ではないイベントが混在している場合は，「!」が表示されます。

［重大度］

［重大度］欄は，そのイベントの重大度（緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグ）を示します。この列には，そのイベントの重大度の種類を示す文字と，それに対応するマークが表示されます。文字色および背景色の変更はできません。

重大度の種類に対応するマーク，文字色，および背景色を次に示します。

表2‒10　重大度の種類に対応するマーク，文字色，および背景色

重大度の種類

マーク

文字色※

背景色

緊急

黒

重要イベントの場合：赤

重要イベント以外の場合：白

警戒

致命的

エラー

重要イベントの場合：橙

重要イベント以外の場合：白

警告

重要イベントの場合：黄

重要イベント以外の場合：白

通知

情報

デバッグ

［イベントDB内通し番号］

受信したJP1イベントのイベントDB内通し番号を表示します。イベントDB内通し番号は10進数で表示されます。

［登録時刻］

受信したJP1イベントの登録時刻を表示します。

統合オペレーション・ビューアーを表示するマシンのタイムゾーンで，YYYY-MM-DD hh:mm:ssの形式で表示されます。

［発生元ホスト名］

JP1イベントの発行契機となった事象が発生したホストのホスト名を表示します。ホスト名に制御文字が含まれる場合は，制御文字は削除して表示されます。

［ユーザー名］

JP1イベントのユーザー名を表示します。ユーザー名に制御文字が含まれる場合は，制御文字は削除して表示されます。

［イベントID］

JP1イベントのイベントIDを表示します。イベントIDは8桁の16進数で表示されます。A〜Fは，大文字です。

［メッセージ］

JP1イベントのメッセージテキストを表示します。

［オブジェクトタイプ］

JP1イベントのオブジェクトタイプを文字列で表示します。文字列に制御文字が含まれるは，制御文字は削除して表示されます。

［アクション］

自動アクションの抑止機能を使用している場合，［統合オペレーション・ビューアー］画面にアクション抑止の状態を示すマークが表示されます。

［自動対処アクション］

イベントの対処アクションの対象・非対象を表示します。

対象の場合[図データ]を表示します。非対象の場合は何も表示しません。

表2‒11　アクション抑止の状態

アクション抑止の状態

説明

抑止されなかったアクション

抑止されたアクション

一部抑止されたアクション

また，繰り返しイベントの監視抑止でアクションの実行を抑止している場合にイベントが大量発生したとき，[図データ]が表示されます。共通除外条件によって，アクションの実行対象外になった場合，[図データ]が表示されます。

集約開始イベントと繰り返しイベントのアクション状況が異なる場合，アクション欄に「!」が表示されます。

(1)　［繰り返しイベント一覧］画面

［繰り返しイベント一覧］画面は，統合オペレーション・ビューアーとは別画面で表示されます。

なお，ここで説明する項目以外は，［イベント一覧］領域と同じ項目が表示されます。

重要

［繰り返しイベント一覧］画面は，Webブラウザーの同じセッションで，複数を起動することはできません。Webブラウザーのセッションが異なる場合は，セッションごとに繰り返しイベント一覧画面を起動できます。

図2‒63　［繰り返しイベント一覧］画面の例

［繰り返しイベント一覧］画面の表示項目について説明します。

［集約イベント］

集約開始イベントが表示されます。

[図データ]［操作メニュー］ボタン

次の操作メニューを表示します。

［一括対処状況変更］：繰り返しイベントの対処状況を一括で変更します。クリックすると，次のメニューが表示されます。

・未対処

・[図データ]対処済

・[図データ]処理中

・[図データ]保留

メニューを選択すると［繰り返しイベントの一括対処状況変更］画面が表示されます。

［OK］ボタンをクリックすると，すべての繰り返しイベントの対処状況の変更を開始します。変更が終了すると，画面にメッセージが表示されます。［OK］ボタンをクリックすると，画面を閉じます。繰り返しイベントの一括対処状況変更中にWebブラウザーを閉じると，対処状況の変更を中断します。その場合，Webブラウザーを閉じるまでに変更した対処状況の変更が反映されます。

［モニター起動］：選択したJP1イベントが，モニター起動対象のイベントの場合に活性化します。クリックすると，選択したJP1イベントに対応する画面が表示されます。

［更新］ボタン

集約イベントの情報を更新します。

［繰り返しイベント条件：条件名］

繰り返しイベント条件の条件名が表示されます。

［繰り返しイベント一覧］

集約された繰り返しイベントの一覧が表示されます。

[図データ]［操作メニュー］ボタン

次の操作メニューを表示します。

［モニター起動］：選択したJP1イベントが，モニター起動対象のイベントの場合に活性化します。クリックすると，選択したJP1イベントに対応する画面が表示されます。

2.7　連携製品から取得できるメトリック

JP1/AJSおよびJP1/PFMと連携した場合に取得できるメトリック（時系列データ）の種類について説明します。

2.7.1　JP1/AJSから取得できるメトリック

JP1/AJSから取得できるメトリックの一覧を，次の表に示します。

表2‒12　JP1/AJSから取得できるメトリック

項番

カテゴリ名

メトリック名

メトリック表示名

ajsreportコマンドの稼働状況レポートに出力される項目※

単位

1

スケジューラーサービス全体の処理量の推移

root_exec_start_num

ルートジョブネットの開始数

RJ_EXEC_START_NUM

個

CONDRJ_EXEC_START_NUM

2

job_exec_start_num

ジョブの開始数

JOB_EXEC_START_NUM

個

EVJOB_EXEC_START_NUM

3

running_and_scheduled_next_generations_num

実行中および次回実行予定の世代数の推移

RUNNING_AND_SCHEDULED_NEXT_GENERATIONS_NUM

個

4

alarm_info_num

アラーム通知項目

CONTENTJOB_NUM

個

EVJOB_UNREPORTED_EVENT_NUM

5

nest_exec_start_num

ネストジョブネットの開始数

NEST_EXEC_START_NUM

個

6

all_noexec_end_units_num

実行開始せずに終了したユニット数

ALL_NOEXEC_END_UNITS_NUM

個

7

標準ジョブ - 開始

job_start_operation_result_num

標準ジョブ開始処理（運用実績）

JOB_EXECWAIT_NUM

個

JOB_TRANSITTED_QUEUING_NUM

JOB_EXEC_START_NUM

8

job_start_wait_num

標準ジョブ開始処理（待ち）

JOB_SUBMIT_RETRY_BACKLOG_NUM

世代

JOB_QUEUING_BACKLOG_NUM

9

job_exceeded_max_con-exe

標準ジョブ開始処理（多重度）

JOB_EXCEEDED_MAX_CON-EXE

有無

10

job_maximum_transfer_file_size

標準ジョブ開始処理（転送ファイル）

JOB_MAXIMUM_TRANSFER_FILE_SIZE

バイト

11

job_error_agent_detected

標準ジョブ開始処理（障害エージェント）

JOB_ERROR_AGENT_DETECTED

有無

12

標準ジョブ - 終了

job_end_operation_result_num

標準ジョブ終了処理（運用実績）

JOB_END_NOTIFICATION_DETECTED_NUM

個

JOB_EXEC_END_N_NUM

JOB_EXEC_END_W_NUM

JOB_EXEC_END_E_NUM

13

job_end_wait_num

標準ジョブ終了処理（待ち）

JOB_EXEC_END_BACKLOG_NUM

個

14

job_maximum_result_file_size

標準ジョブ終了処理（転送ファイル）

JOB_MAXIMUM_RESULT_FILE_SIZE

バイト

15

起動条件付きジョブネット・イベントジョブ

condrj_operation_result_num

起動条件付きジョブネット関連処理（運用実績）

CONDRJ_MONITOR_START_NUM

個

CONDRJ_EXEC_END_N_NUM

CONDRJ_EXEC_END_W_NUM

CONDRJ_EXEC_END_E_NUM

16

evjob_operation_result_num

イベントジョブ処理（運用実績）

EVJOB_EXEC_START_NUM

個

EVJOB_EXEC_END_N_NUM

EVJOB_EXEC_END_W_NUM

EVJOB_EXEC_END_E_NUM

17

condrj_wait_num

起動条件付きジョブネット関連処理（待ち）

CONDRJ_EXEC_START_BACKLOG_NUM

個

CONDRJ_EXEC_END_BACKLOG_NUM

18

evjob_wait_num

イベントジョブ処理（待ち）

EVJOB_QUEUING_BACKLOG_NUM

個

EVJOB_START_BACKLOG_NUM

EVJOB_DETECTED_NOTIFICATION_WITHO

UT_EV_END_BACKLOG_NUM

EVJOB_DETECTED_EV_END_BACKLOG_NUM

19

evjob_error_agent_detected

イベントジョブ処理（障害エージェント）

EVJOB_ERROR_AGENT_DETECTED

有無

20

condrj_monitor_num

起動条件付きジョブネット関連（監視世代）

CONDRJ_EV_DETECTED_NUM

個

CONDRJ_MONITOR_END_N_NUM

CONDRJ_NOMONITOR_END_NUM

CONDRJ_MONITOR_END_E_NUM

CONDRJ_MONITOR_STOPPED_END_NUM

21

evjob_other_num

イベントジョブ（通知数）

EVJOB_DETECTED_EV_NUM

個

22

その他

rj_exec_end_num

ルートジョブネット（終了数）

NEST_EXEC_END_N_NUM

個

NEST_EXEC_END_W_NUM

NEST_EXEC_END_E_NUM

23

nest_exec_end_num

ネストジョブネット（終了数）

NEST_EXEC_END_N_NUM

個

NEST_EXEC_END_W_NUM

NEST_EXEC_END_E_NUM

24

qljob_exec_num

キューレス関係処理（運用実績）

QLJOB_EXEC_START_NUM

個

QLJOB_EXEC_END_N_NUM

QLJOB_EXEC_END_W_NUM

QLJOB_EXEC_END_E_NUM

25

jobcon_exec_num

ジョブネットコネクタ関係処理（運用実績）

JOBCON_EXEC_START_NUM

個

JOBCON_EXEC_END_N_NUM

JOBCON_EXEC_END_W_NUM

JOBCON_EXEC_END_E_NUM

26

otherjob_exec_num

その他ジョブ（運用実績）

OTHERJOB_EXEC_START_NUM

個

OTHERJOB_EXEC_END_N_NUM

OTHERJOB_EXEC_END_E_NUM

27

delay_num

遅延

DELAY_NET_START_NUM

個

DELAY_NET_END_NUM

DELAY_ALLJOB_END_NUM

注※

ajsreportコマンドの稼働状況レポートに出力される項目の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス」を参照してください。

また，チャートに表示できるインスタンス当たりのデータ数の上限に収まるように，稼働状況レポートの集計間隔が自動調整されます。チャートに表示できるインスタンス当たりのデータ数の上限はマニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「付録D.1　インテリジェント統合管理基盤を使用する上での制限値一覧」を参照してください。

2.7.2　JP1/PFMから取得できるメトリック

JP1/PFMから取得できるメトリックの一覧を，次の表に示します。

表2‒13　JP1/PFMから取得できるメトリック

項番

カテゴリ名

メトリック名

メトリック表示名

説明

単位

プロダクト名

1

Management Applications

host_available_rate

ホストの稼働率

ホストの稼働率です。

%

HealthCheck

2

Platform

cpu_used_rate

CPU使用率

PFM - View表示名がWindowsの場合

プロセッサの使用率です。プロセッサが非アイドル状態のスレッドを実行した経過時間の割合を表示します。

PFM - View表示名がUNIX，またはRM Platformの場合

CPU使用率です。プロセッサごとの割合の平均値です。

%

Windows，

UNIX，

RM Platform

3

memory_unused

空きメモリ量

PFM - View表示名がWindowsの場合

物理メモリー領域の未使用サイズです。プロセスへの割り当て，またはシステムがすぐに利用できるゼロメモリー，空きメモリー，およびスタンバイメモリー（キャッシュ済み）の領域の合計を表示します。

PFM - View表示名がUNIX，またはRM Platformの場合

実際にアプリケーションが使用することができる物理メモリーのサイズです。監視対象ホストがLinux以外のOSのサポートについては，JP1/PFM - Agent Option for Platform（UNIX(R)用）のマニュアルを参照してください。

メガバイト

4

disk_unused

空きディスク領域

ディスクの未使用領域のサイズです。

メガバイト

5

disk_busy_rate

ディスクビジー率

PFM - View表示名がWindowsの場合

読み込みおよび書き込み要求の処理でディスクがビジーだった経過時間の割合です。

PFM - View表示名がUNIX，またはRM Platformの場合

読み込みおよび書き込み要求の処理でディスクがビジーだった経過時間の割合です。デバイスに対する処理が連続で行われる場合に「100」を超えるときがあります。

%

6

network_sent

ネットワークの送信速度

ネットワークインターフェースで送信されるパケットの割合です。

パケット／秒

7

network_received

ネットワークの受信速度

ネットワークインターフェースで受信されるパケットの割合です。

パケット／秒

8

Virtual Machine

cpu_used_rate

CPU使用率

CPUリソース使用率です。物理サーバで使用されているCPUリソースの割合を表示します。

%

RM VirtualMachine

9

memory_unused

空きメモリ量

使用されていない物理サーバ上のメモリーリソースの量を表示します。

メガバイト

10

disk_unused

空きディスク領域

ディスクの未使用領域のサイズです。

メガバイト

11

network_sent

ネットワークの送信速度

物理サーバによる，ネットワークへの送信の速度です。

キロバイト／秒

12

network_received

ネットワークの受信速度

物理サーバによる，ネットワークからの受信の速度です。

キロバイト／秒

13

Database

transaction_executed

トランザクション実行数

1秒当たりのトランザクション数です。

トランザクション／秒

Oracle，

RM Oracle，

SQL，

RM SQLServer

14

"buffer_cache_used_rate

バッファ・キャッシュ使用率

論理読み込み処理率です。

%

Oracle，

RM Oracle

15

library_cache_miss_rate

ライブラリー・キャッシュ・ミス率

ライブラリー・キャッシュ・ミス率です。

%

16

disk_sort_execution_rate

ディスク・ソート実行率

一時セグメントを使用しているソート回数の割合です。

%

17

io_operated

I/O処理数

1秒当たりのI/O処理数です。

I/O処理／秒

18

pga_memory_used

PGAメモリー使用容量

現在使用中のPGAメモリー容量です。

バイト

19

transaction_executed

トランザクション実行数

インターバル中に実行された1秒当たりのTransact - SQLコマンドバッチ数です。

トランザクション／秒

SQL，

RM SQLServer

20

cache_hit_rate

キャッシュ・ヒット率

データキャッシュ内でデータページが見つかった回数の割合です。

%

21

disk_used

ディスク使用サイズ

全データベースのサイズです。

メガバイト

22

physical_page_read

物理ページ読み込み

実行された1秒当たりの物理的なページ読み込み回数です。

ページ／秒

23

physical_page_written

物理ページ書き込み

実行された1秒当たりの物理的なページ書き込み回数です。

ページ／秒

24

Enterprise

front_end_wait_time

フロントエンド待機時間

自分の要求が処理されるのをユーザーがフロントエンドで待つ平均時間。つまり，応答時間，ネットワーク転送時間，およびフロントエンド処理時間の合計平均時間です。

ミリ秒

SAP System

25

dialog_step_processing_time

画面応答時間

画面ステップの処理時間の平均値です。

画面ステップの処理に必要だった全処理時間を含みます。データベース処理時間を含みます。ネットワーク転送時間やフロントエンド処理時間は含まれません。

ミリ秒

26

dialog_steps

画面ステップ数

1分当たりの平均画面ステップ数です。

ステップ

3　［イベントコンソール］画面

この章では，［イベントコンソール］画面の表示項目，および定義項目について説明します。

3.1　［イベントコンソール］画面の概要

JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）にログインすると，［イベントコンソール］画面が表示されます。

［イベントコンソール］画面は，JP1イベントを監視するための画面です。また，コマンド実行などの操作画面も［イベントコンソール］画面から呼び出すことができます。

［イベントコンソール］画面には，［イベント監視］，［重要イベント］，および［イベント検索］の3種類のページがあり，タブを選択することで表示を切り替えられます。［イベント監視］ページについては，「3.2　［イベント監視］ページ」，［重要イベント］ページについては，「3.3　［重要イベント］ページ」，［イベント検索］ページについては，「3.4　［イベント検索］ページ」を参照してください。

ここでは，［イベントコンソール］画面および各ページに共通する項目を説明します。

メモ

BJEXまたはJP1/AS連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEXまたはJP1/AS連携用の機能を有効にした場合の画面については，「3.44.2　［イベントコンソール］画面」を参照してください。

［イベントコンソール］画面の表示例を次に示します。

なお，ログインしているJP1/IM - Manager（セントラルコンソール）のバージョンによっては，非活性であったり，非表示であったりする画面，ボタンおよび項目があります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「付録H　下位バージョンとの接続性」を参照してください。

図3‒1　［イベントコンソール］画面の表示例

表示項目を次に示します。

アラームランプ

［重要イベント］ページに，対処済でない重要イベントがあるかどうかを表します。

対処済でない重要イベントがあるときは赤で，ないときは青で表示されます。

［重要イベント］ページに表示されている重要イベントをすべて対処済にするか，削除した場合は，アラームランプが青に戻ります。

ツールバー

［イベントコンソール］画面でよく使う機能をボタンにしています。

[図データ] ［イベント詳細表示］

［イベント詳細］画面を表示します。選択したJP1イベントの詳細な属性情報を表示します。

[図データ] ［モニター起動］

選択したJP1イベントを通知したアプリケーションの画面を表示します。

[図データ] ［コマンド実行］

コマンドを実行したいときに使用します。クリックすると，［コマンド実行］画面が表示されます。

[図データ] ［最新情報に更新］

イベント一覧の表示を最新の情報に更新します。

[図データ] ［自動アクション実行結果表示］

選択されているJP1イベントに自動アクションが設定されている場合，自動アクションの実行結果を［アクション結果］画面に表示します。

[図データ] ［統合機能メニュー起動］

［統合機能メニュー］画面を表示します。

[図データ] ［セントラルスコープ起動］

［監視ツリー］画面を表示します。

なお，jcoimdefコマンドの-sオプションの指定が「OFF」の場合，JP1/IM - Managerを起動したあと，接続中のJP1/IM - Viewを再起動すると，このボタンは非活性となります。jcoimdefコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

[図データ] ［ヘルプ］

オンラインマニュアルを表示します。

インストールした直後のJP1/IM - Viewの設定では，［ヘルプ］ボタンをクリックしてもマニュアルは表示されません。マニュアルを表示させるための設定の手順については，Windowsの場合，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド」の「1.24　マニュアルの組み込み手順（Windowsの場合）」，UNIXの場合，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド」の「2.22　マニュアルの組み込み手順（UNIXの場合）」を参照してください。

イベント一覧

イベント一覧には，そのイベントへの対処状況（対処済，未対処，処理中，保留）を示す対処状況マークが表示されます。対処状況ごとに次の対処状況マークが表示されます。

表3‒1　対処状況と対処状況マーク

対処状況

対処状況マーク

対処済

処理中

保留

未対処

（無印）

異なる対処状況※

!

注※

繰り返しイベントの監視抑止機能または繰り返しイベントの集約表示機能を使用している場合で，異なる対処状況が設定されたJP1イベントが一つの集約イベントに混在して集約されている状態です。

繰り返しイベントの監視抑止機能を使用している場合，1件目（集約開始イベント）から100件目までの繰り返しイベントの対処状況が異なるときに「!」が表示されます。101件以上集約している場合，1件目から100件目までの繰り返しイベントと，101件目以降の繰り返しイベントの対処状況が異なっていても，「!」は表示されません。

各ページで設定できる対処状況の種類および他ページへの設定反映契機が異なります。各ページでの違いを次の表に示します。

表3‒2　対処状況の設定に関連する各ページでの違い

ページ名

対処状況の種類

１回に設定できるイベント数

他ページへの設定反映契機※1

［イベント監視］

対処済・処理中・保留・未対処

複数

自動更新

［重要イベント］

対処済・処理中・保留・未対処・削除※2

複数

自動更新

［イベント検索］

対処済・処理中・保留・未対処

複数

再検索実行後

注※1　各ページで対処状況が設定されると，［イベント監視］ページまたは［重要イベント］ページでは，対処状況の反映時期は自動更新によって画面更新されたとき（［ユーザー環境設定］画面−［表示内容の自動更新］で［する］を選択している場合），メニューの［表示］−［最新情報に更新］を選択したとき，または［最新情報に更新］ボタンをクリックしたときとなります。［イベント検索］ページでは，最新情報を取得するために，再度検索を実行する必要があります。

なお，［関連イベント一覧］画面からも対処状況を設定できます。設定できる対処状況の種類および表示は，［関連イベント一覧］画面を呼び出したページと同様の内容となります。

注※2　［重要イベント］ページで「削除」を設定すると，そのJP1イベントは［重要イベント］ページ上で非表示となります。イベントDBおよび統合監視DBからは削除されていないため，［重要イベント］ページで削除したイベントがほかのページでは表示されることがあり，対処状況を設定できます。

削除したイベントを［重要イベント］ページに再度表示することはできません。

イベント一覧の［重大度］欄は，そのイベントの重大度（緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグ）を示します。この列には，そのイベントの重大度の種類を示す文字と，それに対応するマークが表示されます。

また，次に示すページのイベント一覧に表示されるイベントには，重大度の種類に対応する文字色および背景色を付けることができます。

［イベント監視］ページ

［重要イベント］ページ

［イベント検索］ページ

文字色および背景色を付けたい場合は［ユーザー環境設定］画面の［イベント表示項目］ページで設定を有効にします。

文字色および背景色はシステムカラー定義ファイル（systemColor.conf）で変更できます。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「システムカラー定義ファイル（systemColor.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

重大度の種類に対応するマーク，文字色，および背景色を次に示します。

表3‒3　重大度の種類に対応するマーク，文字色，および背景色

重大度の種類

マーク

文字色※

背景色※

緊急

白

赤

警戒

致命的

エラー

橙

警告

黒

黄

通知

白

情報

デバッグ

注※　インストール時点での設定です。

表示項目の中の［登録ホスト名］は，［イベント詳細］画面では［発行元イベントサーバ名］と表示されます。

また，イベントのメッセージに改行コードが含まれている場合は，改行コードが無視された状態でイベント一覧に表示されます。

繰り返しイベントを集約して表示する場合

［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページおよび［重要イベント］ページでは，次のように集約して表示されます。

図3‒2　繰り返しイベントを集約して表示する例

繰り返しイベントを集約して表示すると，次の項目が表示されます。

［集約状態］

［集約状態］に繰り返し回数が表示されます。繰り返し回数とは，集約イベント数と繰り返しイベントの総数のことです。非集約イベントの場合は，何も表示されません。

集約完了イベントの場合

繰り返し回数が表示されます。繰り返しイベントの監視抑止を設定している場合，表示される繰り返し回数は，1〜1,000,000です。

繰り返しイベントの集約表示を設定している場合，表示される繰り返し回数は，1〜100です。

集約中イベントの場合

繰り返し回数および集約中であることを示す「+」が表示されます。

繰り返し回数が1回（集約開始イベントだけ）の場合は「1+」，繰り返し回数が2回（集約開始イベントと繰り返しイベント1件）の場合は「2+」のように，「1+」〜「99+」の範囲で表示されます。なお，［重要イベント］ページでは，集約開始イベントが削除済み状態で，繰り返しイベントがない場合，「0+」と表示されます。

［イベントコンソール］画面の［重要イベント］ページで，集約開始イベントを削除した場合，そのイベントは削除済み状態となり，繰り返し回数の右横に「削除」が表示されます。

また，集約開始イベントの重要イベントを解除した場合，そのイベントは重要イベント解除済み状態となり，繰り返し回数の右横に「解除」が表示されます。

そのあと，イベントの集約が完了して，削除済み，または重要イベント解除済み状態の非集約イベントになった場合，［イベントコンソール］画面の［重要イベント］ページに表示されなくなります。

対処状態表示

左端の列にJP1イベントへの対処状況を示す対処状況マークが表示されます。

対処状況マークの種類および内容は，［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページおよび［重要イベント］ページに表示される対処状況マークと同じです。

集約イベントと繰り返しイベントの対処状況が異なる場合，対処状況表示に「!」が表示されます。

［種別］

相関イベントを示すマークが表示されます。

表3‒4　種別

種別

説明

相関成立イベントであることを示す

相関不成立イベントであることを示す

繰り返しイベントの監視抑止でイベントを抑止している場合にイベントが大量発生したとき，[図データ]が表示されます。

なお，［種別］はデフォルトでは表示されません。［種別］を表示させるには［ユーザー環境設定］画面で設定してください。

［アクション］

自動アクションの抑止機能を使用している場合，［イベントコンソール］画面にアクション抑止の状態を示すマークが表示されます。

表3‒5　アクション抑止の状態

アクション抑止の状態

説明

抑止されなかったアクション

抑止されたアクション

一部抑止されたアクション

また，繰り返しイベントの監視抑止でアクションの実行を抑止している場合にイベントが大量発生したとき，[図データ]が表示されます。

共通除外条件によって，アクションの実行対象外になった場合，[図データ]が表示されます。

集約イベントと繰り返しイベントのアクション状況が異なる場合，アクション表示に「!」が表示されます。

［アクション種別］

アクション種別を示すマークが表示されます。

表3‒6　アクション種別

アクション種別

説明

コマンドを実行する

なお，［アクション種別］はデフォルトでは表示されません。［アクション種別］を表示させるには［ユーザー環境設定］画面で設定してください。

［イベント監視］タブ

［イベント監視］タブを選択すると，［イベント監視］ページに切り替わります。

［イベントコンソール］画面を最初に表示したときに表示されます。受信したJP1イベントが表示されます。

繰り返しイベントの監視抑止でイベントを抑止している場合にイベントが大量発生したとき，タブにイベントが大量発生したことを表す[図データ]が表示されます。

［重要イベント］タブ

［重要イベント］タブを選択すると，重要イベントだけを表示する［重要イベント］ページに切り替わります。

繰り返しイベントの監視抑止でイベントを抑止している場合にイベントが大量発生したとき，タブにイベントが大量発生したことを表す[図データ]が表示されます。

［イベント検索］タブ

［イベント検索］タブを選択すると，JP1イベントの検索結果を表示する［イベント検索］ページに切り替わります。イベントを検索するには，［表示］−［イベント検索］を選択します。

統合監視DBを使用する場合

統合監視DBを使用し，重大度変更機能，メモ情報の設定機能，または表示メッセージ変更機能を使用する場合，次の項目が表示されます。

［重大度変更］

［ユーザー環境設定］画面で［重大度変更］の表示を設定すると，次のように［重大度変更］が表示されます。デフォルトでは表示されません。

［重大度(変更前)］

［ユーザー環境設定］画面で［重大度変更］の表示を設定すると，次のように［重大度(変更前)］が表示されます。デフォルトでは表示されません。

［メモ］

［ユーザー環境設定］画面で［メモ］の表示を設定すると，［メモ］が表示されます。デフォルトでは表示されません。

［メッセージ(変更後)］

［ユーザー環境設定］画面で［メッセージ(変更後)］の表示を設定すると，次のように［メッセージ(変更後)］が表示されます。デフォルトでは表示されません。

［表示メッセージ変更］

［ユーザー環境設定］画面で［表示メッセージ変更］の表示を設定すると，次のように［表示メッセージ変更］が表示されます。デフォルトでは表示されません。

［表示メッセージ変更定義名］

［ユーザー環境設定］画面で［表示メッセージ変更定義名］の表示を設定すると，次のように［表示メッセージ変更定義名］が表示されます。デフォルトでは表示されません。

次に，［イベントコンソール］画面のメニュー項目を説明します。

表3‒7　［イベントコンソール］画面のメニュー項目

メニュー

コマンド

機能

ファイル

表示イベントを保存

表示されているイベント一覧を，CSVファイルに保存します。

セントラルスコープ起動

［監視ツリー］画面を起動します。

［監視ツリー］画面の起動時，JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）にログイン中のユーザーでログインします。このとき，［ログイン］画面は表示されません。

同一プロセスで［監視ツリー］画面が表示中の場合は，［監視ツリー］画面が最前面に表示されます。

なお，jcoimdefコマンドの-sオプションの指定が「OFF」の場合，JP1/IM - Managerを起動したあと，接続中のJP1/IM - Viewを再起動すると，このメニューは非活性となります。jcoimdefコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

閉じる

［ファイル］メニューの［セントラルスコープ起動］，または[図データ]を使って［監視ツリー］画面を表示している場合は，次のように動作します。

［監視ツリー］画面が最前面に表示されます。

［イベントコンソール］画面が非表示になります。

［コマンド実行］画面，［アクション結果一覧］画面，［イベント詳細］画面，［関連イベント一覧］画面が表示されている場合は，それらの画面が閉じます。

［統合機能メニュー］画面が表示されている場合は，その画面は表示されたままになります。

プロファイルを保存します。

［ファイル］メニューの［セントラルスコープ起動］，または[図データ]を使って［監視ツリー］画面を表示していない場合は，次のように動作します。

KAVB0122-Iのメッセージのダイアログボックスが表示され，［はい］ボタンをクリックすると，ログアウトします。

［コマンド実行］画面，［アクション結果一覧］画面，［イベント詳細］画面，［関連イベント一覧］画面が表示されている場合は，それらの画面が閉じます。

［統合機能メニュー］画面が表示されている場合，その画面は閉じます。

プロファイルを保存します。

終了（ログアウト）

接続中のJP1/IM - Managerからログアウトし，表示中の画面を終了します。次のように動作します。

KAVB0122-Iのメッセージのダイアログボックスが表示され，［はい］ボタンをクリックすると，ログアウトします。

表示中の画面が閉じます。

編集

コピー

表示されているイベント一覧で選択した部分を，クリップボードにコピーします。

なお，このメニューはクリップボードにコピーする機能が無効な場合，表示されません※1。

すべて選択

表示されているイベント一覧のすべての行を選択状態にします。

イベント詳細編集

［イベント詳細（編集）］画面を表示します。

このメニューは，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限を持つユーザーが使用できます。

なお，このメニューはメモ情報の設定機能が無効な場合，表示されません。

表示

表示フィルター一覧

［表示フィルター一覧］画面を表示します。

このメニューは，［イベント監視］ページまたは［重要イベント］ページを表示しているときに使用できます。

表示フィルター編集

［表示フィルター設定］画面を表示します。

イベントの表示条件を定義できます。

このメニューは，［イベント監視］ページまたは［重要イベント］ページを表示しているときに使用できます。

表示フィルターの適用

表示フィルターの有効と無効を切り替えます。

このメニューは，［イベント監視］ページまたは［重要イベント］ページを表示しているときに使用できます。

指定期間のイベント表示

指定期間のイベント表示の適用と未適用を切り替えます。

イベント検索

［イベント検索］ページを表示します。

条件を指定してJP1イベントを検索できます。

次イベント検索

検索条件に一致するJP1イベントが多く，検索結果が1回で取得しきれなかった場合に，次の検索結果を表示します。

［イベント検索］ページのイベント一覧にイベントが1件も表示されていない場合，およびマニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「3.2　JP1/IMが出力するJP1イベント」で示すJP1/IMが出力するJP1イベントが，イベント一覧の先頭または最後に表示されている場合は，このメニューを使用できません。

検索キャンセル

JP1イベントの検索をキャンセルします。

自動アクション結果一覧表示

［アクション結果一覧］画面を表示します。

ログインしているJP1/IM - Manager（セントラルコンソール）で設定した自動アクションの実行結果の一覧が表示されます。

イベント詳細表示

［イベント詳細］画面を表示します。

選択したJP1イベントの詳細な属性情報が表示されます。

関連イベント一覧表示

［関連イベント一覧］画面を表示します。

なお，このメニューを選択できるのは次の場合だけです。

集約イベントを選択している場合

［イベント監視］ページまたは［重要イベント］ページで，一つだけ選択した集約イベントの繰り返しイベント一覧が表示されます。

相関イベントを選択している場合

［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページまたは［イベント検索］ページで，一つだけ選択した相関イベントの相関元イベント一覧が表示されます。

集約されている相関イベントを選択している場合

［イベント監視］ページまたは［重要イベント］ページで，一つだけ選択した集約イベントの繰り返しイベント（相関イベント）一覧が表示されます。

この場合，一覧表示された相関イベントを選択して，ポップアップメニューから相関元イベント一覧を表示できます。

モニター起動

選択したJP1イベントを通知したプログラムの情報を操作する画面を表示します。

自動アクション実行結果表示

［アクション結果］画面を表示します。

選択したJP1イベントに自動アクションが定義されている場合，自動アクションの実行結果が表示されます。

インシデント登録

JP1/Service Supportのインシデントを登録するための［登録先プロセスワークボード選択］画面を表示します。

このメニューは，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限を持つユーザーが使用できます。なお，このメニューは，JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）で設定をしていない場合，表示されません※2。

また，このメニューは，次の条件の場合，非活性となります。

各ページのイベント一覧に表示されているJP1イベントを選択していない。

JP1/IM - Viewで接続しているJP1/IM - Managerホスト外のホストに対しイベント検索を実行し，その結果として［イベント検索］ページに表示されたJP1イベントを選択したとき。

JP1_Console_User権限しか持たないJP1ユーザー，またはどの権限も持たないJP1ユーザーでJP1/IM - Manager（セントラルコンソール）に接続しているとき。

コマンド実行（イベント情報引き継ぎ）

イベント一覧で選択したイベントを引き継ぐ設定で，［コマンド実行］画面を表示します。このメニューは，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限を持つユーザーが使用できます。

性能表示

イベント一覧で選択したイベントの事象発生元ホストを対象として，事象が発生した時刻の性能を示すJP1/PFM - Web Consoleのレポート画面を起動します。

このメニューは，事象発生元ホストの性能レポート表示機能が無効な場合，表示されません※3。

また，次の場合，このメニューは非活性となります。

［イベントコンソール］画面でJP1イベントを選択していない場合

［イベントコンソール］画面で複数のJP1イベントを選択している場合

ダミーイベントを選択している場合

[図データ]対処済

選択したイベントの対処状況を「対処済」に変更します。

このメニューを実行すると，選択したイベントの先頭の列に[図データ]が表示されます。

このメニューは，［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページ，および［イベント検索］ページを表示しているときに使用できます。

このメニューは，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限を持つユーザーが使用できます。

未対処

選択したイベントの対処状況を「未対処」に変更します。

このメニューは，［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページ，および［イベント検索］ページを表示しているときに使用できます。

このメニューは，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限を持つユーザーが使用できます。

[図データ]処理中

選択したイベントの対処状況を「処理中」に変更します。

このメニューを実行すると，選択したイベントの先頭の列に[図データ]が表示されます。

このメニューは，［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページ，および［イベント検索］ページを表示しているときに使用できます。

このメニューは，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限を持つユーザーが使用できます。

[図データ]保留

選択したイベントの対処状況を「保留」に変更します。

このメニューを実行すると，選択したイベントの先頭の列に[図データ]が表示されます。

このメニューは，［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページ，および［イベント検索］ページを表示しているときに使用できます。

このメニューは，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限を持つユーザーが使用できます。

削除

［重要イベント］ページで選択した重要イベントを画面から削除します。重要イベントの対処状況にかかわらず，削除できます。

このメニューによる削除は，画面上からの削除で，イベントDBおよび統合監視DBからは削除されません。

削除したイベントを［重要イベント］ページに再度表示することはできません。

このメニューは，［重要イベント］ページを表示しているときだけ使用できます。

このメニューは，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限を持つユーザーが使用できます。

重要イベント解除

［重要イベント］ページに表示されているJP1イベントを重要イベントではないイベントに変更します。

なお，統合監視DBが無効な場合，このメニューは表示されません。

重要イベントを解除した場合，そのイベントは解除済み状態となります。解除した重要イベントは，重要イベントではなくなるため，［重要イベント］ページに表示されなくなります。一度解除した重要イベントは元に戻すことはできません。

このメニューは，JP1_Console_Admin権限を持つユーザーだけが使用できます。

共通除外条件で除外

選択しているイベントを共通除外条件（拡張）に設定する［共通除外条件設定(拡張)］画面を表示します。

このメニューは，JP1_Console_Admin権限※4を持つユーザーだけが使用できます。

繰り返しイベント条件で抑止

［繰り返しイベント条件設定］画面を表示します。

［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページ，または［イベント検索］ページのイベント一覧でJP1イベントを1件選択したあと，このメニューを選択すると，選択したJP1イベントの条件が［繰り返しイベント条件設定］画面に入力された状態で表示できます。

このメニューは，繰り返しイベントの監視抑止が有効な場合に使用できます。

このメニューは，JP1_Console_Admin権限※4を持つユーザーが使用できます。

重大度変更定義を設定

［追加重大度変更定義設定］画面を表示します。

［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページ，または［イベント検索］ページのイベント一覧でJP1イベントを1件選択したあと，このメニューを選択すると，選択したJP1イベントの条件が［追加重大度変更定義設定］画面に入力された状態で表示できます。

このメニューは，重大度変更定義が有効な場合に使用できます。

このメニューは，JP1_Console_Admin権限※4を持つユーザーが使用できます。

表示メッセージ変更定義を設定

［追加表示メッセージ変更定義設定］画面を表示します。

［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページ，または［イベント検索］ページのイベント一覧でイベントを1件選択したあと，このメニューを選択すると，選択したJP1イベントの条件が［追加表示メッセージ変更定義設定］画面に入力された状態で表示できます。

このメニューは，表示メッセージ変更定義が有効な場合に使用できます。

このメニューは，JP1_Console_Admin権限※4を持つユーザーが使用できます。

このメニューは，10-50以前からバージョンアップインストール後にjimdbupdateコマンドでIMデータベースを更新していない場合，使用できません。

自動スクロール

［イベント監視］ページおよび［重要イベント］ページのイベント一覧を自動的にスクロールさせるかどうかを切り替えます。

自動スクロールをする設定のときは，新しいJP1イベントを受信すると，自動的にイベント一覧の最終行にスクロールします。

最新情報に更新

［イベントコンソール］画面の表示内容が最新の情報に更新されます。

オプション

システム環境設定

［システム環境設定］画面を表示します。

システム環境を設定できます。

イベント取得時のフィルター条件やバッファーサイズなど，JP1/IMの基本動作の設定を変更できます。

このメニューは，JP1_Console_Admin権限※4を持つユーザーだけが使用できます。

ユーザー環境設定

［ユーザー環境設定］画面を表示します。

ユーザー環境を設定できます。イベント監視時の自動更新の設定，およびイベント一覧に表示する項目の設定を変更できます。

ユーザーフィルター設定

［ユーザーフィルター設定］画面を表示します。

ユーザーフィルターを設定できます。

このメニューはJP1_Console_Admin権限※4を持つユーザーだけが使用できます。

重要イベント定義

［重要イベント定義］画面を表示します。

重要イベントとして扱うJP1イベントの条件を定義できます。

このメニューは，JP1_Console_Admin権限※4を持つユーザーだけが使用できます。

イベント情報マッピング定義

［イベント情報マッピング定義］画面を表示します。

イベント一覧の表示項目と固有の拡張属性とをマッピング定義できます。

このメニューは，JP1_Console_Admin権限※4を持つユーザーだけが使用できます。

自動アクション設定

［アクション設定］画面を表示します。

自動アクションを設定できます。

このメニューは，JP1_Console_Admin権限※4を持つユーザーだけが使用できます。

繰り返しイベント条件設定

［繰り返しイベント条件一覧］画面を表示します。

このメニューは，繰り返しイベントの監視抑止が有効な場合に使用できます。

このメニューは，JP1_Console_Admin権限※4を持つユーザーが使用できます。

重大度変更定義

［重大度変更定義一覧］画面を表示します。

このメニューは，重大度変更定義が有効な場合に使用できます。

このメニューは，JP1_Console_Admin権限※4を持つユーザーが使用できます。

表示メッセージ変更定義

［表示メッセージ変更定義一覧］画面を表示します。

このメニューは，表示メッセージ変更定義が有効な場合に使用できます。

このメニューは，JP1_Console_Admin権限※4を持つユーザーが使用できます。

このメニューは，10-50以前からバージョンアップインストール後にjimdbupdateコマンドでIMデータベースを更新していない場合，使用できません。

機能状態通知復帰

自動アクションの遅延監視中，状態監視中および滞留状態の監視中に発生した通知抑止状態を解除します。

通知抑止状態を解除する項目を，［アクション遅延監視］，［アクション状態監視］または［滞留状態監視］から選択してください。

このメニューは，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限を持つユーザーが使用できます。

なお，次の場合は非活性です。

通知対象の機能ではない場合

通知機能を一度も実施していない場合

コマンド実行

［コマンド実行］画面を表示します。

監視対象ホストでコマンドを実行できます。

このメニューは，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限を持つユーザーが使用できます。

統合機能メニュー起動

［統合機能メニュー］画面を表示します。

ヘルプ

目次

ヘルプの目次を表示します。

バージョン情報

JP1/IM - Viewのバージョン情報を表示します。

注※1　このメニューは，IM-View設定ファイル（tuning.conf）でクリップボードにコピーする機能を有効にした場合に表示されます。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「IM-View設定ファイル（tuning.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

注※2　このメニューは，次の設定をしている場合に表示されます。

JP1/Service Supportの画面呼び出し設定手順

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド」の「10.1.1　JP1/Service Support画面呼び出し設定」

注※3　このメニューは，事象発生元ホストの性能レポート表示機能が有効の場合にだけ表示されます。事象発生元ホストの性能レポート表示機能の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「10.7　JP1/PFMとの連携」を参照してください。

注※4　業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1資源グループとJP1権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.1.4(2)　JP1ユーザーに対するJP1資源グループとJP1権限レベルの割り当て」を参照してください。

3.2　［イベント監視］ページ

［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページには，受信したJP1イベントの一覧が表示されます。［イベント監視］ページを次に示します。

図3‒3　［イベントコンソール］画面（［イベント監視］ページ）

表示項目を次に示します。

［[図データ]開閉］

［表示開始位置指定］領域の表示・非表示を切り替えます。［表示開始位置指定］領域は，統合監視DBを使用する場合に開閉できます。JP1イベントが統合監視DBに登録されたときに活性となります。統合監視DBを使用しない場合は非活性（[図データ]）です。

［表示範囲］

一覧表示されているJP1イベントの到着時刻の範囲を，次の形式で表示します（△は半角スペースを表します）。

一覧表示されているJP1イベントが1件以上である場合

表示範囲:△最古のJP1イベントの到着時刻（YYYY/MM/DD△hh:mm:ss）△-△最新のJP1イベントの到着時刻（YYYY/MM/DD△hh:mm:ss）

一覧表示されているJP1イベントが0件である場合

表示範囲:△△-△

［表示フィルター編集］

表示するJP1イベントの条件を定義する表示フィルターを設定します。このボタンをクリックすると，［表示フィルター設定］画面が表示されます。

［フィルター名］

どの表示フィルターに基づいてJP1イベントを一覧表示するか，リストボックスから選択します。

［表示フィルター］

［フィルター名］リストボックスで選択した表示フィルターを有効にするかどうかを設定します。このチェックボックスをチェックすると，表示フィルターが有効になり，条件に基づいたJP1イベントが一覧表示されます。

［指定期間のイベント表示］

［ユーザー環境設定］画面で［指定期間のイベント表示］を有効にした場合，次に示すような［指定期間のイベント表示］が表示されます。

このチェックボックスをチェックすると，指定期間のイベント表示機能が適応され，条件に基づいたJP1イベントが一覧表示されます。

指定期間のイベント表示の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.18　指定期間のイベント表示」を参照してください。

イベント一覧

JP1イベントを表示します。新しいJP1イベントほど下に表示されます。イベント一覧に表示されるJP1イベントは，ログインしているJP1/IM - Manager（セントラルコンソール）に転送されたJP1イベントです。

イベントの対処状況を変更する場合，一度に対処状況を変更できるイベント件数は，最大2,000件です。統合監視DBを使用する場合，統合監視DBに登録されているすべてのJP1イベントを表示できます。

統合監視DBを使用する場合，［表示開始位置指定］領域を使用できます。［表示開始位置指定］領域は，次のように表示されます。

図3‒4　［イベント監視］ページ（［表示開始位置指定］領域を表示した場合）

［表示開始位置指定］領域

統合監視DBを使用する場合，［表示開始位置指定］領域を使って，表示するJP1イベントの表示開始位置を設定できます。ログインしたときは表示されません。また，統合監視DBを使用していない場合および統合監視DBにJP1イベントが1件も登録されていない場合，［表示開始位置指定］領域を開けません。

［表示開始位置指定］領域を使用してイベントを検索する場合，検索中の状態および検索結果によって，［表示開始位置指定］領域の［状態］欄が変化します。［状態］欄の変化を次の表に示します。

表3‒8　［状態］欄

状態

説明

［状態］欄

操作項目

最新表示

イベント一覧が最新の状態

状態：△最新表示

−

表示更新中

指定した日時のJP1イベントを統合監視DBから取得し，イベント一覧の表示を更新している状態

状態：△表示更新中［表示開始位置］

［スライダー］，［表示］ボタン，［最古イベント表示］ボタン

状態：△表示更新中［前イベント表示］

［古いイベント表示］ボタン

状態：△表示更新中［次イベント表示］

［新しいイベント表示］ボタン

処理終了

イベント一覧の表示の更新が正常終了している状態

状態：△表示更新終了［表示開始位置］

［スライダー］，［表示］ボタン，［最古イベント表示］ボタン

状態：△表示更新終了［前イベント表示］

［古いイベント表示］ボタン

状態：△表示更新終了［次イベント表示］

［新しいイベント表示］ボタン

イベント一覧の表示の更新が統合監視DBの先頭まで検索して終了している状態

状態：△表示更新終了［前イベント表示］（先頭）

［古いイベント表示］ボタン

イベント一覧の表示の更新が統合監視DBの最後尾まで検索して終了している状態

状態：△表示更新終了［表示開始位置］（最後尾）

［スライダー］，［表示］ボタン，［最古イベント表示］ボタン

状態：△表示更新終了［次イベント表示］（最後尾）

［新しいイベント表示］ボタン

イベント一覧の表示の更新がキャンセルされて終了している状態

状態：△表示更新終了［表示開始位置］（中断）

［スライダー］，［表示］ボタン，［最古イベント表示］ボタン

状態：△表示更新終了［前イベント表示］（中断）

［古いイベント表示］ボタン

状態：△表示更新終了［次イベント表示］（中断）

［新しいイベント表示］ボタン

イベント一覧の表示の更新でエラーが発生して終了している状態

状態：△表示更新終了［表示開始位置］（エラー中断）

［スライダー］，［表示］ボタン，［最古イベント表示］ボタン

状態：△表示更新終了［前イベント表示］（エラー中断）

［古いイベント表示］ボタン

状態：△表示更新終了［次イベント表示］（エラー中断）

［新しいイベント表示］ボタン

（凡例）

表示開始位置：YYYY/MM/DD△hh:mm:ssの形式（YYYY：年，MM：月，DD：日，△：半角スペース，hh：時間，mm：分，ss：秒）

△：半角スペース

−：なし

［表示開始位置指定］領域の表示項目を次に示します。

［表示開始位置］テキストボックス

JP1イベントの表示開始位置を設定します。表示したいJP1イベントの到着時刻をテキストボックスに入力し，［表示］ボタンをクリックすると，入力した到着時刻以降に発生したJP1イベントがイベント一覧に表示されます。デフォルトでは，JP1/IM - Managerにログインした日の基準時刻が表示されます。

基準時刻は，［ユーザー環境設定］画面の［指定期間のイベント表示］−［基準時刻］で設定できます。

なお，指定期間のイベント表示機能を使用しない場合，基準時刻はデフォルト値（09時00分）となります。

ただし，その日の基準時刻より前の時刻にログインした場合，前日の基準時刻が表示されます。

［表示開始位置］テキストボックスには，次の条件と一致する時刻は指定できません。

JP1/IM - Viewが受信した最新のイベントの到着時刻よりあとの時刻

JP1/IM - Viewがイベントを1件も受信していない場合，統合監視DBに登録されている最新のイベントの到着時刻よりあとの時刻

指定期間のイベント表示が有効な場合，指定した期間外の時刻

統合監視DBに登録されている最古のイベントの到着時刻より前の時刻

［表示］

［表示開始位置］テキストボックスで指定した表示開始位置の範囲のJP1イベントを表示します。

［表示キャンセル］

表示しようとしているJP1イベントの取得を中断します。

イベントの取得が終わると非活性になります。

［[図データ]最古イベント表示］

統合監視DBに登録されたJP1イベントの中で最も古いイベントを先頭に表示します。なお，指定期間のイベント表示機能が有効な場合，指定期間の範囲で最も古いイベントから順に表示します。

［[図データ]古いイベント表示］

イベント一覧に表示されている最も古いイベント（ダミーイベントを除く）を起点として1件分古いイベントを表示します。

繰り返しイベントの監視抑止機能を使用している場合は，イベント一覧に表示されているダミーイベント以外の最も古いイベントを起点として1件分古いイベントを表示します。このとき，イベント一覧に表示されている集約イベントの集約は解除されます。

イベント一覧に表示されているJP1イベントが1件もない場合は，このボタンは非活性となります。

［[図データ]スライダー］

［スライダー］を任意の場所にドラッグすることで，JP1イベントの表示開始位置を設定できます。左方向にドラッグすると古いJP1イベント，右方向にドラッグすると新しいJP1イベントを表示するための表示開始位置を設定します。スライダーで設定する表示開始位置は，スライダーの上に日時で表示されます。

最新のイベントを表示している場合，スライダーは右端にあります。また，スライダーの上に「最新表示」と表示されます。

［[図データ]新しいイベント表示］

イベント一覧に表示されている最も新しいイベント（ダミーイベントを除く）を起点として1件分新しいイベントを表示します。

イベント一覧に表示されているJP1イベントが1件もない場合は，このボタンは非活性となります。

［[図データ]最新イベント表示］

表示開始位置を設定していない状態に戻ります。

3.3　［重要イベント］ページ

［イベントコンソール］画面の［重要イベント］ページのイベント一覧には，重要イベントだけが表示されます。［重要イベント］ページを次に示します。

図3‒5　［イベントコンソール］画面（［重要イベント］ページ）

表示項目を次に示します。

［[図データ]開閉］

［表示開始位置指定］領域の表示・非表示を切り替えます。［表示開始位置指定］領域は，統合監視DBを使用する場合に開閉できます。JP1イベントが統合監視DBに登録されたときに活性となります。統合監視DBを使用しない場合は非活性（[図データ]）です。

［表示範囲］

一覧表示されているJP1イベントの到着時刻の範囲を，次の形式で表示します（△は半角スペースを表します）。

一覧表示されているJP1イベントが1件以上である場合

表示範囲:△最古のJP1イベントの到着時刻（YYYY/MM/DD△hh:mm:ss）△-△最新のJP1イベントの到着時刻（YYYY/MM/DD△hh:mm:ss）

一覧表示されているJP1イベントが0件である場合

表示範囲:△△-△

［表示フィルター編集］

表示するJP1イベントの条件を定義する表示フィルターを設定します。このボタンをクリックすると，［表示フィルター設定］画面が表示されます。

［フィルター名］

どの表示フィルターに基づいてJP1イベントを一覧表示するか，リストボックスから選択します。

［表示フィルター］

［フィルター名］リストボックスで選択した表示フィルターを有効にするかどうかを設定します。このチェックボックスをチェックすると，表示フィルターが有効になり，条件に基づいたJP1イベントが一覧表示されます。

［指定期間のイベント表示］

［ユーザー環境設定］画面で［指定期間のイベント表示］を有効にした場合，次に示すような［指定期間のイベント表示］が表示されます。

このチェックボックスをチェックすると，指定期間のイベント表示機能が適応され，条件に基づいたJP1イベントが一覧表示されます。

指定期間のイベント表示の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.18　指定期間のイベント表示」を参照してください。

［[図データ]対処済］

選択した重要イベントの対処状況を「対処済」に変更します。このボタンをクリックすると，選択した重要イベントの先頭に[図データ]が表示されます。

このボタンは，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限を持つユーザーが使用できます。

［未対処］

選択した重要イベントの対処状況を「未対処」に変更します。

このボタンは，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限を持つユーザーが使用できます。

［[図データ]処理中］

選択した重要イベントの対処状況を「処理中」に変更します。このボタンをクリックすると，選択した重要イベントの先頭に[図データ]が表示されます。

このボタンは，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限を持つユーザーが使用できます。

［[図データ]保留］

選択した重要イベントの対処状況を「保留」に変更します。このボタンをクリックすると，選択した重要イベントの先頭に[図データ]が表示されます。

このボタンは，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限を持つユーザーが使用できます。

［削除］

選択した重要イベントを画面上から削除します。対処状況にかかわらず削除できます。

このボタンによる削除は，［重要イベント］ページからの削除であり，［イベント監視］ページ，［イベント検索］ページおよびイベントDBからは削除されません。

このボタンは，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限を持つユーザーが使用できます。

なお，繰り返しイベントの監視抑止機能を使用している場合，イベント一覧から集約イベントを削除すると，1件目（最も古い繰り返しイベント）〜100件目の繰り返しイベントのうち，削除されていない繰り返しイベントを削除します。101件目以降の繰り返しイベントは，削除されません。また，繰り返しイベントを削除しても，集約件数は減少しません。

削除したイベントを［重要イベント］ページに再度表示することはできません。

イベント一覧

［重要イベント］ページのイベント一覧には，［イベント監視］ページに表示されているJP1イベントのうち，重要イベントだけが表示されます。

なお，表示項目の中の［登録ホスト名］は，［イベント詳細］画面では［発行元イベントサーバ名］と表示されます。

一度に対処状況を変更できるイベント件数は，最大2,000件です。

統合監視DBを使用する場合，統合監視DBに登録されているすべてのJP1イベントを表示できます。

統合監視DBを使用する場合，［表示開始位置指定］領域を使用できます。［表示開始位置指定］領域は，次のように表示されます。

図3‒6　［重要イベント］ページ（［表示開始位置指定］領域を表示した場合）

［表示開始位置指定］領域

統合監視DBを使用する場合，［表示開始位置指定］領域を使って，表示するJP1イベントの表示開始位置を設定できます。ログインしたときは表示されません。また，統合監視DBを使用していない場合および統合監視DBにJP1イベントが1件も登録されていない場合，［表示開始位置指定］領域を開けません。なお，表示開始位置を指定すると，削除された重要イベントも表示されます。削除された重要イベントは背景色がグレーに変更されます。重要イベント解除をした重要イベントは表示されません。

［表示開始位置指定］領域を使用してイベントを検索する場合，検索中の状態および検索結果によって，［表示開始位置指定］領域の［状態］欄が変化します。［状態］欄の変化を次の表に示します。

表3‒9　［状態］欄

状態

説明

［状態］欄

操作項目

最新表示

イベント一覧が最新の状態

状態：△最新表示

−

表示更新中

指定した日時のJP1イベントを統合監視DBから取得し，イベント一覧の表示を更新している状態

状態：△表示更新中［表示開始位置］

［スライダー］，［表示］ボタン，［最古イベント表示］ボタン

状態：△表示更新中［前イベント表示］

［古いイベント表示］ボタン

状態：△表示更新中［次イベント表示］

［新しいイベント表示］ボタン

処理終了

イベント一覧の表示の更新が正常終了している状態

状態：△表示更新終了［表示開始位置］

［スライダー］，［表示］ボタン，［最古イベント表示］ボタン

状態：△表示更新終了［前イベント表示］

［古いイベント表示］ボタン

状態：△表示更新終了［次イベント表示］

［新しいイベント表示］ボタン

イベント一覧の表示の更新が統合監視DBの先頭まで検索して終了している状態

状態：△表示更新終了［前イベント表示］（先頭）

［古いイベント表示］ボタン

イベント一覧の表示の更新が統合監視DBの最後尾まで検索して終了している状態

状態：△表示更新終了［表示開始位置］（最後尾）

［スライダー］，［表示］ボタン，［最古イベント表示］ボタン

状態：△表示更新終了［次イベント表示］（最後尾）

［新しいイベント表示］ボタン

イベント一覧の表示の更新がキャンセルされて終了している状態

状態：△表示更新終了［表示開始位置］（中断）

［スライダー］，［表示］ボタン，［最古イベント表示］ボタン

状態：△表示更新終了［前イベント表示］（中断）

［古いイベント表示］ボタン

状態：△表示更新終了［次イベント表示］（中断）

［新しいイベント表示］ボタン

イベント一覧の表示の更新でエラーが発生して終了している状態

状態：△表示更新終了［表示開始位置］（エラー中断）

［スライダー］，［表示］ボタン，［最古イベント表示］ボタン

状態：△表示更新終了［前イベント表示］（エラー中断）

［古いイベント表示］ボタン

状態：△表示更新終了［次イベント表示］（エラー中断）

［新しいイベント表示］ボタン

（凡例）

表示開始位置：YYYY/MM/DD△hh:mm:ssの形式（YYYY：年，MM：月，DD：日，△：半角スペース，hh：時間，mm：分，ss：秒）

△：半角スペース

−：なし

［表示開始位置指定］領域の表示項目を次に示します。

［表示開始位置］テキストボックス

JP1イベントの表示開始位置を設定します。表示したいJP1イベントの到着時刻をテキストボックスに入力し，［表示］ボタンをクリックすると，入力した到着時刻以降に発生したJP1イベントがイベント一覧に表示されます。デフォルトでは，JP1/IM - Managerにログインした日の基準時刻が表示されます。

基準時刻は，［ユーザー環境設定］画面の［指定期間のイベント表示］−［基準時刻］で設定できます。

なお，指定期間のイベント表示機能を使用しない場合，基準時刻はデフォルト値（09時00分）となります。

ただし，その日の基準時刻より前の時刻にログインした場合，前日の基準時刻が表示されます。

［表示開始位置］テキストボックスには，次の条件と一致する時刻は指定できません。

JP1/IM - Viewが受信した最新のイベントの到着時刻よりあとの時刻

JP1/IM - Viewがイベントを1件も受信していない場合，統合監視DBに登録されている最新のイベントの到着時刻よりあとの時刻

指定期間のイベント表示が有効な場合，指定した期間外の時刻

統合監視DBに登録されている最古のイベントの到着時刻より前の時刻

［表示］

［表示開始位置］テキストボックスで指定した表示開始位置の範囲のJP1イベントを表示します。

［表示キャンセル］

表示しようとしているJP1イベントの取得を中断します。

イベントの取得が終わると非活性になります。

［[図データ]最古イベント表示］

統合監視DBに登録されたJP1イベントの中で最も古いイベントを先頭に表示します。なお，指定期間のイベント表示機能が有効な場合，指定期間の範囲で最も古いイベントから順に表示します。

［[図データ]古いイベント表示］

イベント一覧に表示されている最も古いイベント（ダミーイベントを除く）を起点として1件分古いイベントを表示します。

繰り返しイベントの監視抑止機能を使用している場合は，イベント一覧に表示されているダミーイベント以外の最も古いイベントを起点として1件分古いイベントを表示します。このとき，イベント一覧に表示されている集約イベントの集約は解除されます。

イベント一覧に表示されているJP1イベントが1件もない場合は，このボタンは非活性となります。

［[図データ]スライダー］

［スライダー］を任意の場所にドラッグすることで，JP1イベントの表示開始位置を設定できます。左方向にドラッグすると古いJP1イベント，右方向にドラッグすると新しいJP1イベントを表示するための表示開始位置を設定します。スライダーで設定する表示開始位置は，スライダーの上に日時で表示されます。

最新のイベントを表示している場合，スライダーは右端にあります。また，スライダーの上に「最新表示」と表示されます。

［[図データ]新しいイベント表示］

イベント一覧に表示されている最も新しいイベント（ダミーイベントを除く）を起点として1件分新しいイベントを表示します。

イベント一覧に表示されているJP1イベントが1件もない場合は，このボタンは非活性となります。

［[図データ]最新イベント表示］

表示開始位置を設定していない状態に戻ります。

3.4　［イベント検索］ページ

［イベントコンソール］画面の［イベント検索］ページには，［イベント検索条件設定］画面でJP1イベントを検索したときの検索結果が表示されます。検索結果は，検索条件と一致するイベントが検索された時点で順次，表示されます。また，検索の途中で検索処理をキャンセルできます。［イベント検索］ページを次に示します。

図3‒7　［イベントコンソール］画面（［イベント検索］ページ）

表示項目を次に示します。

［イベント検索］

JP1イベントを検索する条件を設定します。

［検索キャンセル］

JP1イベントの検索をキャンセルします。

［次イベント検索］

検索条件に一致するJP1イベントが多く，検索結果が1回で取得しきれなかった場合に，次の検索結果を表示します。

次の場合には，このボタンを使用できません。

［イベント検索］ページのイベント一覧にイベントが1件も表示されていない場合

イベント検索でエラーが発生し，次に示すイベントIDのJP1イベントがイベント一覧の先頭または最後に表示されている場合

3F03，3F04，3F05，3F06

イベント検索をキャンセルした場合

過去方向に検索を行い，イベントDBの先頭まで検索が終了した場合

イベント一覧

JP1イベントの検索結果が表示されます。

なお，表示項目の中の［登録ホスト名］は，［イベント詳細］画面では［発行元イベントサーバ名］と表示されます。

イベントの対処状況を変更する場合，一度に対処状況を変更できるイベント件数は，最大2,000件です。

［イベント検索］タブ

イベント検索をしていない時のタブは［イベント検索］と表示されます。

イベント検索中は［イベント検索（検索中）］に，タブの表示が変更されます。

3.5　［統合機能メニュー］画面

［統合機能メニュー］画面からは，JP1シリーズのプログラムなどの関連プログラムを起動できます。

この画面は，次の操作で表示されます。

［イベントコンソール］画面で［オプション］−［統合機能メニュー起動］を選択する。

［監視ツリー］画面で［オプション］−［統合機能メニュー起動］を選択する。

［イベントコンソール］画面または［監視ツリー］画面のツールバーで[図データ]をクリックする。

［統合機能メニュー］画面を次に示します。

図3‒8　［統合機能メニュー］画面

表示項目を次に示します。

ツールバー

［統合機能メニュー］画面でよく使う機能をボタンにしています。ボタンは該当する製品がインストールされている場合で連携できる製品のときにだけ表示されます。

ネットワークノードマネージャーを起動します。バージョン8以前のJP1/Cm2/NNMまたはバージョン7.5以前のHP NNMの画面が起動します。

Windowsリモートコントロール機能が起動します。JP1/Remote Control ManagerまたはJP1/NETM/DMの画面が起動します。JP1/NETM/DMは日本国内の製品名称です。

資産・配布管理機能が起動します。JP1/NETM/DM Managerの画面が起動します。

ツリー

起動できる機能がツリー上に表示されます。ツリーのアイコンをダブルクリックすると対応するプログラムの画面が表示されます。

［統合機能メニュー］画面から操作できる機能については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 運用ガイド」の「8.3.2　［統合機能メニュー］画面から操作できる機能」を参照してください。

3.6　［イベント詳細］画面

［イベント詳細］画面には，JP1イベントの詳細な属性情報が表示されます。この画面は，次の方法で表示できます。

［イベントコンソール］画面で［表示］−［イベント詳細表示］を選択する。

［関連イベント一覧］画面でJP1イベントを一つ選択し，右クリックして表示されるポップアップメニューから［イベント詳細表示］を選択する。

［イベント詳細］画面を次に示します。

図3‒9　［イベント詳細］画面

［コマンド］ボタンを有効にした場合，次のように，［イベント詳細］画面下部のボタンに［コマンド実行］ボタンが追加された状態で表示されます。

図3‒10　［イベント詳細］画面（［コマンド］ボタンが有効の場合）

JP1/Service Support連携機能が有効の場合，次のように，［イベント詳細］画面下部のボタンに［インシデント登録］ボタンが追加された状態で表示されます。

図3‒11　［イベント詳細］画面（連携機能が有効の場合）

事象発生元ホストの性能レポート表示機能が有効の場合，次のように，［イベント詳細］画面下部のボタンに［性能表示］ボタンが追加された状態で表示されます。

図3‒12　［イベント詳細］画面（事象発生元ホストの性能レポート表示機能が有効の場合）

メモ

BJEXまたはJP1/AS連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEXまたはJP1/AS連携用の機能を有効にした場合の画面については，「3.44.3　［イベント詳細］画面」を参照してください。

表示項目を次に示します。

［編集］

［イベント詳細（編集）］画面を表示します。［編集］は，統合監視DBおよびメモ情報の設定をした場合にだけ表示されます。JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限を持つユーザーが使用できます。

［前イベント］

イベント一覧で一つ上に表示されているJP1イベントの詳細情報を表示します。なお，次の場合は，このボタンは非活性です。

［イベントコンソール］画面で複数のイベントを選択している場合

イベント一覧の先頭に表示されているJP1イベントを選択している場合

［次イベント］

イベント一覧で一つ下に表示されているJP1イベントの詳細情報を表示します。なお，次の場合は，このボタンは非活性です。

［イベントコンソール］画面で複数のイベントを選択している場合

イベント一覧の最後尾に表示されているJP1イベントを選択している場合

［イベント属性］

JP1イベントの属性名と属性値が表示されます。属性の種類はイベントによって異なります。

［メッセージ］

JP1イベントのメッセージテキストが表示されます。

［変更後／変更前］

表示メッセージ変更機能によって変更したメッセージ，変更前のメッセージの表示をラジオボタンで切り替えます。［変更後］を選択すると，「メッセージ(変更後)」を表示し，［変更前］を選択すると，変更前の「メッセージ」を表示します。

メッセージを変更していないJP1イベントの場合（E.@JP1IM_CHANGE_MESSAGEが1以外の場合）は，ラジオボタンは非活性で，［変更前］を選択した状態になります。

［前イベント］ボタン，または［次イベント］ボタンでイベントを移動した場合は，ラジオボタンの選択状態は保持されます。ただし，メッセージを変更していないJP1イベントの場合は，［変更前］を選択した状態となります。

10-50以前からバージョンアップインストール後にjimdbupdateコマンドでIMデータベースを更新していない場合，ラジオボタンは非活性で［変更前］を選択した状態になります。

［ガイド］

表示されているJP1イベントに対応したイベントガイド情報が表示されます。なお，JP1イベントに対応するイベントガイド情報がない場合は，KAVB1588-Iのメッセージが表示されます。

イベントガイド機能が無効になっている場合は，［ガイド］は表示されません。

［ガイド］に表示されるイベントガイド情報は，あらかじめイベントガイド情報ファイルに記述しておく必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「イベントガイド情報ファイル（jco_guide.txt）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

［メモ］

JP1イベントに設定したメモ情報を表示します。［メモ］は，統合監視DBおよびメモ情報の設定をした場合だけ表示されます。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド」の「5.7　メモ情報の設定」を参照してください。

［コマンド実行］

コマンドを実行するための［コマンド実行］画面を表示します。このボタンは，［コマンド］ボタンを有効にした場合だけ表示されます。JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限を持つユーザーが使用できます。

［コマンド］ボタンを設定する手順については，Windowsの場合，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド」の「1.16　コマンド実行環境の設定（Windowsの場合）」，UNIXの場合，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド」の「2.15　コマンド実行環境の設定（UNIXの場合）」を参照してください。

［モニター起動］

表示されているJP1イベントのモニター画面を起動します。このボタンは，モニター画面が設定されていないJP1イベントが表示されているときは，クリックできません。

［アクション結果］

表示されているイベントに自動アクションが設定されている場合に，アクションの結果を表示します。ボタンをクリックすると，［アクション結果］画面が表示されます。

［インシデント登録］

表示されているJP1イベントをインシデントとして登録するために，JP1/Service Supportの［登録先プロセスワークボード選択］画面を起動します。

このボタンは，JP1/Service Support連携機能が有効の場合にだけ表示されます。

JP1/Service Support連携機能の設定の詳細については，次を参照してください。

JP1/Service Supportとの連携

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「10.1　JP1/Service Supportとの連携」

JP1/Service Supportの画面呼び出し設定手順

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド」の「10.1.1　JP1/Service Support画面呼び出し設定」

関連定義ファイル

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「インシデント手動登録定義ファイル（incident.conf）」（2.　定義ファイル），および「インシデント引き継ぎ情報設定ファイル（incident_info.conf）」（2.　定義ファイル）

また，次の場合，このボタンは非活性となります。

JP1_Console_User権限しか持たないJP1ユーザー，またはどの権限も持たないJP1ユーザーでJP1/IM - Manager（セントラルコンソール）に接続している場合

［イベントコンソール］画面でJP1イベントを選択していない場合

［イベント検索］で接続先ホスト以外のホストを検索し，そのホストに登録されたJP1イベントの詳細を表示した場合

発生元ホストのマッピングを有効にした場合，インシデントとして登録できるJP1イベントの属性が変化します。

インシデントとして登録できるJP1イベントの属性の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「10.1.1　JP1/Service Supportと連携する場合にインシデントとして登録できるJP1イベントの属性」を参照してください。

メモ

KAVB0291-Eのメッセージが［メッセージ］欄に表示されている場合，［インシデント登録］ボタンは非活性となります。

この現象は，JP1/BaseのイベントDBがラップしたことによってJP1イベント情報もラップした場合など，［イベント詳細］画面に表示するイベント詳細情報を取得できなかったときに発生します。

［性能表示］

イベント一覧で選択したイベントの事象発生元ホストを対象として，事象が発生した時刻の性能を示すJP1/PFM - Web Consoleのレポート画面を起動します。

このボタンは，事象発生元ホストの性能レポート表示機能が有効の場合にだけ表示されます。事象発生元ホストの性能レポート表示機能の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「10.7　JP1/PFMとの連携」を参照してください。

次の場合，このボタンは非活性となります。

［イベントコンソール］画面でJP1イベントを選択していない場合

［イベントコンソール］画面で複数のJP1イベントを選択している場合

ダミーイベントを選択している場合

3.7　［イベント詳細（編集）］画面

メモ情報の設定機能を有効にしている場合に，JP1イベントのメモ情報を編集および設定します。

メモ情報の設定機能とは，統合監視DBを使用する場合，［イベントコンソール］画面に表示されている統合監視DBに保存されたJP1イベントに対して，メモを追加できる機能です。この機能は，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限を持つユーザーが使用できます。

この画面は，次の方法で表示できます。

［イベント詳細］画面で［編集］ボタンをクリックする。

［イベントコンソール］画面でJP1イベントを一つ選択し，［編集］−［イベント詳細編集］，または右クリックで表示されるポップアップメニューから［イベント詳細編集］メニューを選択する。

［イベント詳細（編集）］画面を次に示します。

図3‒13　［イベント詳細（編集）］画面

［コマンド］ボタンを有効にした場合，次のように，［イベント詳細（編集）］画面下部のボタンに［コマンド実行］ボタンが追加された状態で表示されます。

図3‒14　［イベント詳細（編集）］画面（［コマンド］ボタンが有効の場合）

JP1/Service Support連携機能が有効の場合，次のように，［イベント詳細（編集）］画面下部のボタンに［インシデント登録］ボタンが追加された状態で表示されます。

図3‒15　［イベント詳細（編集）］画面（連携機能が有効の場合）

事象発生元ホストの性能レポート表示機能が有効の場合，次のように，［イベント詳細］画面下部のボタンに［性能表示］ボタンが追加された状態で表示されます。

図3‒16　［イベント詳細］画面（事象発生元ホストの性能レポート表示機能が有効の場合）

メモ

BJEXまたはJP1/AS連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEXまたはJP1/AS連携用の機能を有効にした場合の画面については，「3.44.3　［イベント詳細］画面」を参照してください。

表示項目を次に示します。

［イベント属性］

JP1イベントの属性名と属性値が表示されます。属性の種類はイベントによって異なります。

［メッセージ］

JP1イベントのメッセージテキストが表示されます。

［変更後／変更前］

表示メッセージ変更機能によって変更したメッセージ，変更前のメッセージの表示をラジオボタンで切り替えます。［変更後］を選択すると，「メッセージ(変更後)」を表示し，［変更前］を選択すると，変更前の「メッセージ」を表示します。

メッセージを変更していないJP1イベントの場合（E.@JP1IM_CHANGE_MESSAGEが1以外の場合）は，ラジオボタンは非活性で，［変更前］を選択した状態になります。

10-50以前からバージョンアップインストール後にjimdbupdateコマンドでIMデータベースを更新していない場合，ラジオボタンは非活性で［変更前］を選択した状態になります。

［ガイド］

表示されているJP1イベントに対応したイベントガイド情報が表示されます。なお，JP1イベントに対応するイベントガイド情報がない場合は，KAVB1588-Iのメッセージが表示されます。

イベントガイド機能が無効になっている場合は，［ガイド］は表示されません。

［ガイド］に表示されるイベントガイド情報は，あらかじめイベントガイド情報ファイルに記述しておく必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「イベントガイド情報ファイル（jco_guide.txt）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

［メモ］

表示されているJP1イベントのメモ情報を表示したり編集したりできます。［メモ］にはUTF-8コードで最大512バイトの文字列が入力できます。

［メモ］には，次のボタンがあります。

［クリア］

［メモ］に入力された文字列が削除されます。

［適用］

［メモ］に入力された文字列が，表示されているJP1イベントのメモ情報として登録されます。登録されるとこのボタンは，非活性になります。

［コマンド実行］

コマンドを実行するための［コマンド実行］画面を表示します。このボタンは，［コマンド］ボタンを有効にした場合だけ表示されます。JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限を持つユーザーが使用できます。

［コマンド］ボタンを設定する手順については，Windowsの場合，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド」の「1.16　コマンド実行環境の設定（Windowsの場合）」，UNIXの場合，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド」の「2.15　コマンド実行環境の設定（UNIXの場合）」を参照してください。

［モニター起動］

表示されているJP1イベントのモニター画面を起動します。このボタンは，モニター画面が設定されていないJP1イベントが表示されているときは，クリックできません。

［アクション結果］

表示されているイベントに自動アクションが設定されている場合に，アクションの結果を表示します。ボタンをクリックすると，［アクション結果］画面が表示されます。

［インシデント登録］

表示されているJP1イベントをインシデントとして登録するために，JP1/Service Supportの［登録先プロセスワークボード選択］画面を起動します。

このボタンは，JP1/Service Support連携機能が有効の場合にだけ表示されます。

連携用の設定の詳細は，次の内容を参照してください。

JP1/Service Supportの画面呼び出し設定手順

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド」の「10.1.1　JP1/Service Support画面呼び出し設定」

関連定義ファイル

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「インシデント手動登録定義ファイル（incident.conf）」（2.　定義ファイル），および「インシデント引き継ぎ情報設定ファイル（incident_info.conf）」（2.　定義ファイル）

また，次の場合，このボタンは非活性となります。

JP1_Console_User権限しか持たないJP1ユーザー，またはどの権限も持たないJP1ユーザーでJP1/IM - Manager（セントラルコンソール）に接続している場合

［イベントコンソール］画面でJP1イベントを選択していない場合

［イベント検索］で接続先ホスト以外のホストを検索し，そのホストに登録されたJP1イベントの詳細を表示した場合

メモ

KAVB0291-Eのメッセージが［メッセージ］欄に表示されている場合，［インシデント登録］ボタンは非活性となります。

この現象は，JP1/BaseのイベントDBがラップしたことによってJP1イベント情報もラップした場合など，［イベント詳細］画面に表示するイベント詳細情報を取得できなかったときに発生します。

［性能表示］

イベント一覧で選択したイベントの事象発生元ホストを対象として，事象が発生した時刻の性能を示すJP1/PFM - Web Consoleのレポート画面を起動します。

このボタンは，事象発生元ホストの性能レポート表示機能が有効の場合にだけ表示されます。事象発生元ホストの性能レポート表示機能の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「10.7　JP1/PFMとの連携」を参照してください。

次の場合，このボタンは非活性となります。

［イベントコンソール］画面でJP1イベントを選択していない場合

［イベントコンソール］画面で複数のJP1イベントを選択している場合

ダミーイベントを選択している場合

3.8　［関連イベント一覧（集約）］画面

繰り返しイベントの監視抑止機能または繰り返しイベントの集約表示機能を使用している場合に，集約イベントの繰り返しイベントを一覧表示します。

［関連イベント一覧（集約）］画面は次のどちらかの場合に表示されます。

［イベントコンソール］画面（［イベント監視］ページまたは［重要イベント］ページ）で，集約イベントを一つ選択し，メニューの［表示］−［関連イベント一覧表示］を選択した場合。

［イベントコンソール］画面（［イベント監視］ページまたは［重要イベント］ページ）で，集約イベントを一つ選択し，右クリックで表示されるポップアップメニューから［関連イベント一覧表示］メニューを選択した場合。

なお，集約イベントがない場合，この画面は表示されません。

［関連イベント一覧（集約）］画面を次に示します。

図3‒17　［関連イベント一覧（集約）］画面

図3‒18　繰り返しイベント監視抑止機能が有効な場合の［関連イベント一覧（集約）］画面

メモ

BJEXまたはJP1/AS連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEXまたはJP1/AS連携用の機能を有効にした場合の画面については，「3.44.5　［関連イベント一覧］画面」を参照してください。

表示項目を次に示します。

［表示対象］

［イベントコンソール］画面（［イベント監視］ページまたは［重要イベント］ページ）で選択した集約イベントが表示されます。［表示対象］に表示される項目は，繰り返しイベントの監視抑止機能または繰り返しイベントの集約表示機能が有効な場合の［イベントコンソール］画面に表示される項目と同じです。また，［イベントコンソール］画面同様に対処状況を変更できます。［重要イベント］ページから［関連イベント一覧］画面を表示している場合は，集約イベントを削除できます。

［表示対象］の表示規則は次のとおりです。

対処状況を変更した場合，左端の列に対処状況マークが表示されます。繰り返しイベントの監視抑止機能を使用している場合，［関連イベント一覧］に表示されている1件目（最も古い繰り返しイベント）〜100件目の繰り返しイベントの対処状況が変更されます（対処状況マークも表示されます）。101件以上の繰り返しイベントを集約している場合，101件目以降の繰り返しイベントの対処状況は変更されません。

繰り返しイベントの集約表示機能を使用している場合，すべての繰り返しイベントの対処状況が変更されます（対処状況マークも表示されます）。

［関連イベント一覧］に表示されている集約開始イベントの対処状況を変更した場合，［表示対象］に表示されている集約イベントの左端の列に同じ対処状況マークが表示されます。

繰り返しイベントの監視抑止機能を使用している場合，［関連イベント一覧］に表示されている各繰り返しイベントの1件目（最も古い繰り返しイベント）〜100件目の繰り返しイベントの対処状況が異なるとき，［表示対象］に表示されている集約イベントの左端の列に「!」が表示されます。1件目（最も古い繰り返しイベント）〜100件目の繰り返しイベントの対処状況が同じ場合，「!」は表示されません。

繰り返しイベントの集約表示機能を使用している場合，［関連イベント一覧］に表示されている各繰り返しイベントの対処状況が異なるとき，［表示対象］に表示されている集約イベントの左端の列に「!」が表示されます。

集約イベントを削除した場合，［表示対象］の集約状態に「削除」と表示され，グレー表示になります。

繰り返しイベントの監視抑止機能を使用している場合，［関連イベント一覧］に表示されている1件目（最も古い繰り返しイベント）〜100件目の繰り返しイベントが削除されます。なお，101件目以降の繰り返しイベントを削除しても，［表示対象］の集約イベントの集約状態の件数は減少しません。

繰り返しイベントの集約表示機能を使用している場合，［関連イベント一覧］に表示されているすべての繰り返しイベントが削除されます。

［関連イベント一覧］に表示されている集約開始イベントを削除した場合，［表示対象］に表示されている集約イベントの集約状態に「削除」と表示され，グレー表示になります。

［ユーザー環境設定］画面で表示項目を変更した場合，［表示対象］の表示項目も変更されます。

［表示画面］

［表示画面］には［関連イベント一覧(集約)］画面を呼び出した元の画面名が，次の形式で表示されます。

表示画面：呼び出し元の画面

呼び出し元の画面に表示される画面名を次に示します。

表3‒10　呼び出し元の画面に表示される画面名

項番

画面名（文字列）

表示条件

1

イベント監視

［関連イベント一覧（集約）］画面を［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページから呼び出したときに表示されます。

2

重要イベント

［関連イベント一覧（集約）］画面を［イベントコンソール］画面の［重要イベント］ページから呼び出したときに表示されます。

［関連イベント一覧］

［イベントコンソール］画面（［イベント監視］ページまたは［重要イベント］ページ）で，選択している集約イベントの集約開始イベントと繰り返しイベントが表示されます。［関連イベント一覧］に表示される項目は，繰り返しイベントの監視抑止機能または繰り返しイベントの集約表示機能が有効な場合の［イベントコンソール］画面に表示される項目と同じです。ただし，［集約状態］には，何も表示されません。また，［イベントコンソール］画面同様に対処状況を変更できます。

なお，［関連イベント一覧］に表示できる繰り返しイベントは，1件目（最も古い繰り返しイベント）〜100件目の繰り返しイベントです。

［重要イベント］ページから［関連イベント一覧（集約）］画面を表示している場合は，集約イベントの集約開始イベントと繰り返しイベントを削除できます。

［関連イベント一覧］の表示規則は次のとおりです。

対処状況を変更した場合，左端の列に対処状況マークが表示されます。

選択した繰り返しイベントを削除した場合，削除した繰り返しイベントは［関連イベント一覧］に表示されなくなります。

［ユーザー環境設定］画面の［カラーリング］の設定は，無効となるため，重大度（「緊急」，「警戒」，「致命的」，「エラー」，「警告」）別の背景色は付きません。

［ユーザー環境設定］画面で表示項目を変更した場合，［関連イベント一覧］の表示項目も変更されます。

［関連イベント一覧（集約）］画面の表示内容を更新したい場合は，［関連イベント一覧（集約）］画面を一度閉じてから開き直してください。

［表示対象］の集約イベントを変更したい場合は，［イベントコンソール］画面で表示したい集約イベントを選択して［表示］−［関連イベント一覧表示］を選択し直してください。

ほかの画面で［関連イベント一覧（集約）］画面に表示しているイベントの対処状況を変更しても［関連イベント一覧（集約）］画面での表示は変わりません。最新の状態を表示したい場合，［関連イベント一覧（集約）］画面を一度閉じてから開き直してください。

集約開始イベントまたは繰り返しイベントを表示できない場合

次のダミーイベント（イベントDBに登録されないイベント）がグレー表示されます。

JP1/IM - Manager，JP1/Baseで例外が発生したために集約開始イベントまたは繰り返しイベントが取得できなかった場合（メッセージKAVB0352-Eのダミーイベント）

集約開始イベントまたは繰り返しイベントがイベントDBにない場合（メッセージKAVB0341-Wのダミーイベント）

集約開始イベントまたは繰り返しイベントがユーザーフィルターでフィルタリングされている場合（メッセージKAVB0342-Wのダミーイベント）

［関連情報］

［関連イベント一覧（集約）］画面に表示中の集約開始イベントおよび繰り返しイベントの情報を表示します。「繰り返しイベント」と表示されます。

［表示イベント数］

集約開始イベントおよび繰り返しイベントの総数が表示されます。

［進捗度表示］

集約開始イベントおよび繰り返しイベントの取得の進捗度が表示されます。分子は取得が完了した集約開始イベントおよび繰り返しイベントの数，分母は集約開始イベントおよび繰り返しイベントの総数です。［関連イベント一覧］に表示されるイベントの順次表示に合わせて分子の数値が増加します。

集約開始イベントおよび繰り返しイベントの取得中にエラーが発生して，処理が中止された場合は「関連イベントの取得を中止しました」が表示されます。

［表示できないイベント］

集約された繰り返しイベントの件数が101件以上の場合，関連イベント一覧に表示できないイベントとして，101件目の繰り返しイベントの到着時刻と，最後の繰り返しイベントの到着時刻が表示されます。集約された繰り返しイベントの件数が100件以内の場合は，関連イベント一覧に表示され，［表示できないイベント］は表示されません。

101件目以降の繰り返しイベントを参照したい場合は，［表示できないイベント］に表示されている繰り返しイベントの到着時刻を検索条件に指定して検索してください。

イベント検索の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 運用ガイド」の「6.8　JP1イベントを検索する」を参照してください。

［到着時刻1］

101件目に集約された繰り返しイベントの到着時刻。MM/DD hh:mm:ss形式です。

［到着時刻2］

最後に集約された繰り返しイベントの到着時刻。MM/DD hh:mm:ss形式です。

3.9　［関連イベント一覧（相関）］画面

相関イベント発行機能を使用している場合に，相関イベントの相関元イベントを一覧表示します。

［関連イベント一覧（相関）］画面は次のどれかの場合に表示されます。

［イベントコンソール］画面（［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページおよび［イベント検索］ページ）で，相関イベントを一つ選択し，メニューの［表示］−［関連イベント一覧表示］を選択した場合。

［イベントコンソール］画面（［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページおよび［イベント検索］ページ）で，相関イベントを一つ選択し，右クリックで表示されるポップアップメニューから［関連イベント一覧表示］メニューを選択した場合。

次の手順を実施した場合。

［イベントコンソール］画面（［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページおよび［イベント検索］ページ）で，集約された相関イベントを一つ選択する。

メニューの［表示］−［関連イベント一覧表示］を選択して，［関連イベント一覧（集約）］を表示する。

［関連イベント一覧］から相関イベントを一つ選択し，右クリックで表示されるポップアップメニューから［関連イベント一覧表示］メニューを選択する。

［関連イベント一覧（相関）］画面を次に示します。

図3‒19　［関連イベント一覧（相関）］画面

メモ

BJEXまたはJP1/AS連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEXまたはJP1/AS連携用の機能を有効にした場合の画面については，「3.44.5　［関連イベント一覧］画面」を参照してください。

表示項目を次に示します。

［表示対象］

［イベントコンソール］画面（［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページおよび［イベント検索］ページ）または［関連イベント一覧（集約）］画面で，選択した相関イベントが表示されます。［表示対象］に表示される項目は，［イベントコンソール］画面に表示される項目と同じです。［ユーザー環境設定］画面で表示項目を変更した場合，［表示対象］の表示項目も変更されます。

また，［表示対象］に表示される相関イベントは，［イベントコンソール］画面と同様にイベントの詳細を表示したり，対処状況を変更したりできます。対処状況を変更すると，左端の列に対処状況マークが表示されます。

なお，イベント検索を行いJP1/IM - Viewからログインしているホストとは別のホストにある相関イベントを［表示対象］に表示している場合，次に示す操作はできません。

対処状況の変更

JP1/Service Supportへのインシデント登録

また，対処状況を「削除」に変更する場合，［重要イベント］ページを起点として，［関連イベント一覧（相関）］画面を表示している必要があります。［表示画面］の表示が次のどちらかであることを確認してください。

重要イベント

重要イベント - 関連イベント一覧(集約)

削除した相関イベントは背景色がグレーに変更されます。

［表示対象］の表示規則は次のとおりです。

［ユーザー環境設定］画面の［カラーリング］の設定は，無効となるため，重大度（「緊急」，「警戒」，「致命的」，「エラー」，「警告」）別の背景色は付きません。

［ユーザー環境設定］画面で表示項目を変更した場合，［関連イベント一覧］の表示項目も変更されます。

［表示画面］

［表示画面］には［関連イベント一覧 (相関)］画面を呼び出した元の画面名が，次の形式で表示されます。

表示画面：呼び出し元の画面

呼び出し元の画面に表示される画面名を次に示します。

表3‒11　呼び出し元の画面に表示される画面名

項番

画面名（文字列）

表示条件

1

イベント監視

［関連イベント一覧（相関）］画面を［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページから呼び出したときに表示されます。

2

重要イベント

［関連イベント一覧（相関）］画面を［イベントコンソール］画面の［重要イベント］ページから呼び出したときに表示されます。

3

イベント検索

［関連イベント一覧（相関）］画面を［イベントコンソール］画面の［イベント検索］ページから呼び出したときに表示されます。

4

呼び出し元の画面’ - 関連イベント一覧(集約)

［イベントコンソール］画面で集約された相関イベントから，［関連イベント一覧（集約）］画面を呼び出し，さらに相関イベントの一覧から［関連イベント一覧（相関）］画面を呼び出したときに表示されます。

なお，呼び出し元の画面’に表示される画面名は項番1，2のどちらかです。

［関連イベント一覧］

［表示対象］に表示している相関イベントの相関元イベントが一覧で表示されます。［関連イベント一覧］に表示される項目は，［イベントコンソール］画面に表示される項目と同じです。［ユーザー環境設定］画面で表示項目を変更した場合，［関連イベント一覧］の表示項目も変更されます。

また，［関連イベント一覧］に表示される相関元イベントは，［イベントコンソール］画面と同様にイベントの詳細を表示したり，対処状況を変更したりできます。対処状況を変更すると，左端の列に対処状況マークが表示されます。

相関イベントを発行したホストが，JP1/IM - Viewでログインしているホストと別ホストだった場合は，相関イベントを発行したホストから相関元イベントが取得されます。

なお，イベント検索を行いJP1/IM - Viewからログインしているホストとは別のホストにある相関イベントを［表示対象］に表示している場合，［関連イベント一覧］に表示されている相関元イベントに対して，次に示す操作はできません。

対処状況の変更

JP1/Service Supportへのインシデント登録

また，対処状況を「削除」に変更する場合，［重要イベント］ページを起点として［関連イベント一覧（相関）］画面を表示している必要があります。［表示画面］の表示が次のどちらかであることを確認してください。

重要イベント

重要イベント - 関連イベント一覧(集約)

削除した相関元イベントは背景色がグレーに変更されます。

［関連イベント一覧］の表示規則は次のとおりです。

［ユーザー環境設定］画面の［カラーリング］の設定は，無効となるため，重大度（「緊急」，「警戒」，「致命的」，「エラー」，「警告」）別の背景色は付きません。

［ユーザー環境設定］画面で表示項目を変更した場合，［関連イベント一覧］の表示項目も変更されます。

［表示対象］に表示されている相関イベント，［関連イベント一覧］に表示されている相関元イベントのどちらの対処状況を変更しても，他方の対処状況は変更されません。相関イベントと相関元イベントは別の事象を表すイベントであるためです。

［表示対象］の相関イベントを変更したい場合は，［イベントコンソール］画面で表示したい相関イベントを選択して［表示］−［関連イベント一覧表示］を選択し直してください。

［関連イベント一覧（相関）］画面を［関連イベント一覧（集約）］から表示している場合，［関連イベント一覧（集約）］画面に表示する集約イベントを変更すると，［関連イベント一覧（相関）］画面は自動的に閉じます。

ほかの画面で［関連イベント一覧（相関）］画面に表示しているイベントの対処状況を変更しても［関連イベント一覧（相関）］画面での表示は変わりません。最新の状態を表示したい場合，［関連イベント一覧（相関）］画面を一度閉じてから開き直してください。

［関連イベント一覧］に相関元イベントを表示できない場合

次のダミーイベントが表示されます。

メッセージKAVB0352-Eのダミーイベント

JP1/IM - Manager，JP1/Baseで例外が発生したために相関元イベントを取得できなかった場合に表示されます。

メッセージKAVB0341-Wのダミーイベント

相関元イベントがイベントDBにない場合に表示されます。

メッセージKAVB0342-Wのダミーイベント

相関元イベントがユーザーフィルターでフィルタリングされている場合に表示されます。

［関連情報］

［関連イベント一覧（相関）］画面に表示中の相関元イベントの情報が表示されます。「相関元イベント（発行条件名）」と表示されます。

［表示イベント数］

相関元イベントの総数が表示されます。

［進捗度表示］

相関元イベントの取得の進捗度が表示されます。分子は取得が完了した相関元イベント数，分母は相関元イベントの総数です。［関連イベント一覧］に表示されるイベントの順次表示に合わせて分子の数値が増加します。

相関元イベントの取得中にエラーが発生して処理が中止された場合は，「関連イベントの取得を中止しました」が表示されます。

3.10　［重要イベント定義］画面

［重要イベント定義］画面では，どのJP1イベントを重要イベントとするかを定義します（重要イベントフィルターの設定）。重要イベントの定義には，JP1_Console_Admin権限が必要です。なお，業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1資源グループとJP1権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.1.4(2)　JP1ユーザーに対するJP1資源グループとJP1権限レベルの割り当て」を参照してください。

この画面は，［イベントコンソール］画面で，［オプション］−［重要イベント定義］を選択すると，表示されます。

この画面でフィルター条件を設定し，［OK］ボタンをクリックすると，設定した内容がフィルター条件文に変換され，設定が有効になります。なお，フィルター条件文の最大長は64キロバイトです。最大長を超えていた場合は，［OK］ボタンをクリックしたときにエラーダイアログボックス（KAVB0246-Eのメッセージ）が表示されます。この場合は，設定した内容を見直してください。フィルター条件文の長さは，JP1/IM - Viewのリリースノートを参照して見積もってください。

なお，この画面で設定する通過条件群の中に，条件を何も設定していない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）通過条件群がある場合，すべてのJP1イベントを表示（取得）対象とします。また，この画面で設定する除外条件群の中に，条件を何も設定していない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）除外条件群がある場合，すべてのJP1イベントを表示（取得）しません。フィルターをかけたい場合は，設定した条件群それぞれに対し，必ず一つ以上の条件を設定してください。

統合監視DBを使用する場合，重要イベントの定義を変更すると，重要イベントの定義を変更したことを通知するイベント（3F15）が発行されます。

［重要イベント定義］画面を次に示します。

図3‒20　［重要イベント定義］画面

メモ

BJEXまたはJP1/AS連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEXまたはJP1/AS連携用の機能を有効にした場合の画面については，「3.44.8　フィルターの条件定義画面」を参照してください。

表示項目を次に示します。

条件を設定するには，項目名の前のチェックボックスをチェックして，値を指定してください。

［一覧表示］／［一覧非表示］

条件群一覧の表示・非表示を切り替えます。すでに条件群一覧が表示されている場合，ボタンの名称は［一覧非表示］になります。

［通過条件群一覧］

通過条件群の一覧が表示されます。［通過条件群一覧］の条件群を選択すると，通過条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるようになります。

設定できる条件群の数は，最大30です（最大数設定すると，［追加］ボタン，［複製］ボタンが非活性になります）。

［除外条件群一覧］

除外条件群の一覧が表示されます。［除外条件群一覧］の条件群を選択すると，除外条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるようになります。

設定できる条件群の数は，最大30です（最大数設定すると，［追加］ボタン，［複製］ボタンが非活性になります）。

［追加］

新規に条件群を追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。クリックすると，通過条件群の場合，通過条件群が「条件群1」，「条件群2」...という名称で追加されます。除外条件群の場合，除外条件群が「除外条件群1」，「除外条件群2」...という名称で追加されます。また，条件群を追加すると，フォーカスが［条件群名］に移り，名称を指定できるようになります。

［複製］

選択している条件群を複製する場合は，［複製］ボタンをクリックします。クリックすると，選択している条件群と同じ条件を持った条件群が複製されます。複製された条件群名の先頭に「コピー 」が付加され，一覧に追加されます。すでに，複製したあとにできる条件群名が登録されている場合には，「コピー」の後ろに半角数字を付加し，「コピー半角数字 複製元の条件群名」となります。半角数字は2から始まり，条件群名が複製されるたびに2，3，4と昇順に増えていきます。また，フォーカスが［条件群名］に移り，名称を指定できるようになります。

［削除］

選択している条件群を削除する場合は，［削除］ボタンをクリックします。クリックすると，KAVB0257-Iのメッセージのダイアログボックスが表示され，［はい］ボタンをクリックすると，条件群が削除されます。

［条件群名］

条件群の名称を指定します。1〜50バイトの文字列で指定します。

［通過条件群一覧］または［除外条件群一覧］ですでに表示されている条件群を選択した状態で名称を変更した場合は，新しく指定した名称で上書きされます。通過条件群と除外条件群は，同じ名称を設定できません。

［通過条件群一覧］または［除外条件群一覧］ですでに表示されている条件群と同じ名称を指定した場合は，KAVB0256-Eのメッセージのダイアログボックスが表示されます。

［クリア］

条件一覧に指定されている内容をすべてクリアします。

［選択イベント条件入力］

［イベントコンソール］画面で選択しているJP1イベントの属性値を，条件一覧に入力します。［選択イベント条件入力］ボタンをクリックしたときの動作は次のようになります。

イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれる場合

制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択されます。

イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれない場合

イベント属性値がすべて反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は［と一致する］が選択されます。

なお，選択しているJP1イベントの情報がイベント情報マッピング定義でマッピングされている場合は，マッピングしている表示項目の属性値および固有の拡張属性値は，条件一覧に入力されません。イベント情報マッピング定義の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 運用ガイド」の「6.9.2　JP1イベントの固有の拡張属性を表示する（イベント情報のマッピング）」を参照してください。

［発生元ホスト名］

発生元ホストのマッピング機能を有効にした場合，［発生元ホスト名］が表示されます。

JP1イベントの発行契機となった事象が発生したホストのホスト名を指定します。複数のホストを指定する場合の条件は，登録ホスト名と同じです。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。ただし，jcoimdefコマンドの-ignorecasehostオプションの指定を「ON」にしている場合に，右側のリストボックスで［正規表現］以外を選択すると，文字列の英大文字・小文字を区別しません。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

発生元ホスト名には，統合監視DBおよびIM構成管理DBが有効な場合，パス表記で業務グループ名を指定することもできます。条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。統合監視DBおよびIM構成管理DBが無効な場合，および［と一致する］［と一致しない］以外を選択した場合，パス表記で業務グループ名を指定しても，ホスト名として扱われます。

発生元ホストのマッピング機能については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.9　発生元ホストのマッピング」を参照してください。

［登録ホスト名］

JP1イベントが発生したホストのホスト名（イベントサーバ名）を指定します。複数のホストを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。

最大100個のホスト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。ただし，jcoimdefコマンドの-ignorecasehostオプションの指定を「ON」にしている場合に，右側のリストボックスで［正規表現］以外を選択すると，文字列の英大文字・小文字を区別しません。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

登録ホスト名には，統合監視DBおよびIM構成管理DBが有効な場合，パス表記で業務グループ名を指定することもできます。条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。統合監視DBおよびIM構成管理DBが無効な場合，および［と一致する］［と一致しない］以外を選択した場合，パス表記で業務グループ名を指定しても，ホスト名として扱われます。

［重大度］

JP1イベントの重大度を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。

［オブジェクトタイプ］

JP1イベントのオブジェクトタイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［オブジェクト名］

JP1イベントのオブジェクト名を指定します。

複数のオブジェクトを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大100個のオブジェクト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［登録名タイプ］

JP1イベントの登録名タイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［登録名］

JP1イベントの登録名を指定します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［事象種別］

JP1イベントの事象種別を指定します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［ユーザー名］

JP1イベントのユーザー名を指定します。

複数のユーザーを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大100人のユーザー名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［メッセージ］

JP1イベントのメッセージテキストを指定します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかが選択できますが，［から始まる］または［を含む］を選択することを推奨します。正規表現で指定する場合は，メッセージテキストに使われている制御コードが式に含まれないように注意してください。

［プロダクト名］

JP1イベントを発行したプログラムの名称を指定します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［イベントID］

JP1イベントのIDを指定します。

複数のイベントIDを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。

［アクション］

自動アクションが定義されているJP1イベントの場合に，自動アクションが実行されたかどうかを条件とします。

［固有の拡張属性］

固有の拡張属性値でフィルタリングするかどうかという条件を設定する画面を表示します。条件を設定する場合は，［固有の拡張属性］チェックボックスをチェックします。［固有の拡張属性］チェックボックスをチェックすると，［設定］ボタンが活性化します。［設定］ボタンをクリックすると，［固有の拡張属性条件設定］画面が表示され，条件を設定できます。

［固有の拡張属性条件設定］画面については，「3.26　［固有の拡張属性条件設定］画面」を参照してください。

3.11　［システム環境設定］画面

［システム環境設定］画面では，イベント取得時のフィルター条件やバッファーサイズなど，JP1/IMの基本動作を設定します。

［システム環境設定］画面を表示するには，JP1_Console_Admin権限が必要です。なお，業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1資源グループとJP1権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.1.4(2)　JP1ユーザーに対するJP1資源グループとJP1権限レベルの割り当て」を参照してください。

この画面は，［イベントコンソール］画面で［オプション］−［システム環境設定］を選択すると表示されます。［システム環境設定］画面には，［全般］，［通信］および［表示］の3種類のページがあり，タブを選択することで表示を切り替えられます。

なお，フィルター条件文の長さは，JP1/IM - Viewのリリースノートを参照して見積もってください。

3.11.1　［全般］ページ

［システム環境設定］画面の［全般］ページを次に示します。

図3‒21　［システム環境設定］画面（［全般］ページ）（基本モード）（10-50以降）

図3‒22　［システム環境設定］画面（［全般］ページ）（基本モード）（10-10以前）

表示項目を次に示します。

［一覧編集］

イベント取得フィルター一覧を編集するための画面を表示します。

［一覧編集］ボタンをクリックすると，［イベント取得条件一覧］画面が表示されます。

なお，イベント取得フィルターが互換モードで動作している場合は，このボタンは非活性になります。

［適用中のフィルター］ドロップダウンリスト

現在使用しているイベント取得フィルターが表示されます。

イベント取得フィルターを変更する場合，適用するイベント取得フィルターをドロップダウンリストから選択して，［適用］ボタンをクリックすると，選択したイベント取得フィルターがイベント取得条件として使用されます。

なお，イベント取得フィルターが互換モードで動作している場合は，ドロップダウンリストは非活性となり，ドロップダウンリストには「既存のフィルター条件」と表示されます。

［設定］

イベントサービスからイベントを取得する場合のフィルター（イベント取得フィルター）条件を設定・変更するための画面を表示します。

［適用中のフィルター］ドロップダウンリストから，変更するイベント取得フィルターを選択して［設定］ボタンをクリックすると，［イベント取得条件設定］画面または［イベント取得条件設定］画面（互換用）が表示されます。

［イベント取得条件設定］画面（互換用）は，イベント取得フィルターの互換用を使用している場合に表示されます。

［共通除外条件群一覧］

基本モードまたは拡張モードの共通除外条件の一覧が表示されます。

一つの項目を選択し，ダブルクリックすると［共通除外条件設定］画面または［共通除外条件設定(拡張)］画面が表示され，選択した項目を編集できます。

各一覧は，設定できる条件群の数および項目名が異なります。共通除外条件の設定方法については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド」の「5.2.4(3)　共通除外条件を設定する」を参照してください。

基本モードの共通除外条件の場合

設定できる条件群の数は，最大30件です。

共通除外条件群一覧に表示される項目は，［適用］，［条件群名］です。

拡張モードの共通除外条件の場合（JP1/IM - Managerのバージョンが10-00以降）

設定できる条件群の数は，JP1/IM - Managerのバージョンによって異なります。JP1/IM - Managerのバージョンが10-00〜11-10の場合は，最大1,024件です。JP1/IM - Managerのバージョンが11-50以降の場合は，最大2,500件です。

拡張モードの共通除外条件群一覧表示される項目は，［適用］，［種別］，［ID］，［条件群名］，および［コメント］です。

図3‒23　［システム環境設定］画面（［全般］ページ）（拡張モード）（10-50以降）

［表示］ページはJP1/IM - Managerのバージョンが10-50以降の場合に，表示されます。

図3‒24　［システム環境設定］画面（［全般］ページ）（拡張モード）（10-00および10-10）

拡張モードの共通除外条件の場合（JP1/IM - Managerのバージョンが09-50以前）

設定できる条件群の数は，最大1,024件です。

拡張モードの共通除外条件群一覧に表示される項目は，次の図に示すとおり，［適用］，［ID］，［条件群名］，および［コメント］です。

図3‒25　［システム環境設定］画面（［全般］ページ）（拡張モード）（09-50以前）

各項目は，項目名でソートできます。

項目名をクリックすると，項目名の横に「△」が表示されます。さらにクリックを繰り返すと，「▽」，「　（表示なし）」，「△」の順で表示が変更されます。「△」または「▽」が表示されている状態で，ほかの項目名をクリックすると，前のソートは解除され，新しくクリックした項目のソート順で表示されます。

「　（表示なし）」の場合，登録順に表示されます。

「△」の場合，項目名の昇順に表示されます。

「▽」の場合，項目名の降順に表示されます。

［適用］

チェックした共通除外条件群，拡張モードの共通除外条件群，または拡張モードの共通除外条件群が適用中となります。

［種別］

イベントを取得対象外にする共通除外条件の場合，空白（アイコンなし）となります。イベントを取得対象外にする追加共通除外条件の場合，アイコン（[図データ]）が表示されます。

イベントを取得しアクションの実行対象外にする共通除外条件の場合，アイコン（[図データ]）が表示されます。イベントを取得しアクションの実行対象外にする追加共通除外条件の場合，アイコン（[図データ]）とアイコン（[図データ]）が表示されます。

［ID］

拡張モードの共通除外条件群に対する条件群IDを表示します。

［条件群名］

共通除外条件群，拡張モードの共通除外条件群，または拡張モードの共通除外条件群の条件群名が表示されます。

条件群名は，［共通除外条件設定］画面または［共通除外条件設定(拡張)］画面で変更できます。

［コメント］

拡張モードの共通除外条件群または拡張モードの追加共通除外条件群に対するコメントを表示します。

［設定］

選択した共通除外条件群または拡張モードの共通除外条件群の条件を編集するための［共通除外条件設定］画面または［共通除外条件設定(拡張)］画面が表示されます。

［イベントバッファー］

イベントサービスからイベントを抽出してJP1/IM - Manager上にバッファリングするときのイベント件数の上限を設定します。指定できる値は10〜2,000件の半角数字です。デフォルトは2,000件です。

この値を小さくし過ぎると，［イベントコンソール］画面で表示するイベントに抜けが発生する場合があります。

この値を大きくし過ぎると，JP1/IM - Viewの起動時に，［イベントコンソール］画面の表示に時間がかかる場合があります。

イベントバッファーの設定は，セントラルコンソールのメモリー所要量を見積もり，マシンのリソースに余裕があることを確認した上で行ってください。なお，メモリー所要量を見積もるための計算式については，JP1/IM - Viewのリリースノートを参照してください。

［適用］

設定内容を反映します。

JP1/IM - Managerのバージョンが11-10-01以降の場合，共通除外条件群（拡張）と追加共通除外条件に環境依存文字など文字化けする文字が含まれているかをJP1/IM - Managerでチェックし，含まれているときは反映されません。

3.11.2　［通信］ページ

［システム環境設定］画面の［通信］ページを次に示します。

図3‒26　［システム環境設定］画面（［通信］ページ）

表示項目を次に示します。

［回数］

イベントサービスと接続ができなかった，または接続が切断された場合に自動的に再接続するリトライ回数を指定します。指定できる値は0〜100回の半角数字です。デフォルトは3回です。

［間隔］

イベントサービスと接続ができなかった，または接続が切断された場合に自動的に再接続するリトライ間隔をミリ秒単位で指定します。指定できる値は1〜86,400,000ミリ秒の半角数字です。デフォルトは10,000ミリ秒です。

［jcochstatコマンド］

jcochstatコマンドが使用できるようにするかどうかを指定します。

イベントの対処状況を変更するためにはjcochstatコマンドを使うこともできますが，jcochstatコマンドを使って対処状況を変更されたくない場合は，jcochstatコマンドが使用できないように設定します。

jcochstatコマンドを使用できるようにする場合は，［対処状況の変更を許可］チェックボックスをチェックします。デフォルトはチェックされている状態です。

3.11.3　［表示］ページ

［システム環境設定］画面の［表示］ページを次に示します。

図3‒27　［システム環境設定］画面（［表示］ページ）

表示項目を次に示します。

［ログイン時のイベント取得範囲］

イベント取得範囲の設定機能を使用するかどうかを［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページごとに設定できます。

［［イベント監視］ページで有効にする］チェックボックス

［イベント監視］ページで，イベント取得範囲の設定機能を使用する場合は，［［イベント監視］ページで有効にする］チェックボックスをチェックします。初期値はチェックが外れている状態です。

チェックボックスをチェックすると［日分］ラジオボタン，または［時間分］ラジオボタンが選択できます。初期値は，［日分］ラジオボタンが選択されている状態です。

［［重要イベント］ページで有効にする］チェックボックス

［重要イベント］ページで，イベント取得範囲の設定機能を使用する場合は，［［重要イベント］ページで有効にする］チェックボックスをチェックします。初期値はチェックが外れている状態です。

チェックボックスをチェックすると［日分］ラジオボタン，［時間分］ラジオボタン，［対処済のイベントを取得しない］の［有効］チェックボックスが選択できます。ラジオボタンの初期値は，［日分］ラジオボタンが選択されている状態です。［対処済のイベントを取得しない］の［有効］チェックボックスの初期値は，チェックされている状態です。

［日分］ラジオボタン

［日分］ラジオボタンを選択した場合，［日分］テキストボックス，および［基準時刻］テキストボックスが活性化して設定できます。

［日分］テキストボックス

ログイン時点から何日分のイベントを取得するかを設定します。指定できる値は1〜31日の半角数字です。初期値は1日です。

［基準時刻］テキストボックス

［日分］で設定した日数の1日の区切りとなる時刻を設定します。指定できる値は0:00〜23:59の半角数字です。初期値は9:00です。

［時間分］ラジオボタン

［時間分］ラジオボタンを選択した場合，［時間分］テキストボックスが活性化して設定できます。

［時間分］テキストボックス

ログイン時点から何時間分のイベントを取得するかを設定します。指定できる値は1〜744時間の半角数字です。初期値は1時間です。

［対処済のイベントを取得しない］

［重要イベント］ページで，ログイン時に対処済みの重要イベントを取得しない場合は，［有効］チェックボックスをチェックします。

3.12　［イベント取得条件設定］画面

［イベント取得条件設定］画面では，イベントサービスからイベントを取得するときのフィルター（イベント取得フィルター）条件を設定します。

この画面の表示方法を次に示します。

［システム環境設定］画面で，［イベント取得条件］ドロップダウンリストから，変更するイベント取得フィルターを選択して［設定］ボタンをクリックする。

［イベント取得条件一覧］画面で，フィルター一覧から項目を選択し，［編集］ボタンをクリックする。

［イベント取得条件一覧］画面で，［追加］ボタンをクリックする。

［イベント取得条件一覧］画面でフィルター一覧から項目を選択し，ダブルクリックする。

なお，［イベント取得条件設定］画面を表示するには，JP1_Console_Admin権限が必要です。また，業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1資源グループとJP1権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.1.4(2)　JP1ユーザーに対するJP1資源グループとJP1権限レベルの割り当て」を参照してください。

この画面でフィルター条件を設定し，［OK］ボタンをクリックすると，設定した内容がフィルター条件文に変換されます（設定が有効になるのは［システム環境設定］画面で［適用］ボタンをクリックしたあととなります）。なお，イベント取得フィルターの最大長は，除外条件群が設定してある場合は64キロバイト，設定していない場合は60キロバイトです。最大長を超えていた場合は，［OK］ボタンをクリックしたときにエラーダイアログボックス（KAVB0246-Eのメッセージ）が表示されます。この場合は，設定した内容を見直してください。フィルター条件文の長さは，JP1/IM - Viewのリリースノートを参照して見積もってください。

なお，この画面で設定する通過条件群の中に，条件を何も設定していない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）通過条件群がある場合，すべてのJP1イベントを表示（取得）対象とします。また，この画面で設定する除外条件群の中に，条件を何も設定していない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）除外条件群がある場合，すべてのJP1イベントを表示（取得）しません。フィルターをかけたい場合は，設定した条件群それぞれに対し，必ず一つ以上の条件を設定してください。

接続先ホストのJP1/IM - Managerでイベント取得フィルター（互換用）を使用している場合，この画面は表示されず，［イベント取得条件設定］画面（互換用）が表示されます。

特定の重大度を指定したイベントとJP1/SESイベントの両方を取得したい場合

［イベント取得条件設定］画面（互換用）では次の条件を1画面で表現できますが，［イベント取得条件設定］画面では複数の条件群を設定しないと表現できません。

重大度「エラー」のイベントとJP1/SESイベントの両方を取得したいときには，次の手順で条件群を設定します。

重大度「エラー」のイベントを取得するための条件群「条件群1」を作成し，［重大度］の属性指定で［重大度を指定する］を選択し，［エラー］チェックボックスをチェックする。

JP1/SESイベントを取得するための条件群「条件群2」を作成し，［重大度］の属性指定で［JP1/SESイベント］を選択する。

［イベント取得条件設定］画面を次に示します。

図3‒28　［イベント取得条件設定］画面

表示項目を次に示します。

［フィルター名］

イベント取得フィルターを追加する場合，フィルター名を入力します。

使用できる文字は，制御文字以外です。入力できる文字数は1〜50バイトです。

イベント取得フィルターを編集する場合，フィルター一覧から選択したイベント取得フィルターのフィルター名が表示されます。フィルター名を変更すると，フィルター名が変更した名称に更新されます。新しいイベント取得フィルターが作成されるわけではありませんので，注意してください。

すでに指定されているフィルター名を重複して指定できません。

フィルター名の最初および最後に空白がある場合，空白は文字として認識されます。したがって，フィルター名の最初または最後に空白があるフィルターと空白がないフィルターは，別名のフィルターと認識されます。

［フィルターID］

イベント取得フィルターのフィルターIDをドロップダウンリストから選択します。

イベント取得フィルターを追加する場合，イベント取得フィルター一覧の中で未使用のフィルターIDが，昇順に自動的に割り振られます。

イベント取得フィルターを編集する場合，フィルター一覧から選択したイベント取得フィルターのフィルターIDが表示されます。フィルターIDを変更すると，フィルターIDが変更したIDに更新されます。新しいイベント取得フィルターが作成されるわけではありませんので，注意してください。

すでに指定されているフィルターIDを重複して指定できません。

［一覧表示］／［一覧非表示］

条件群一覧の表示・非表示を切り替えます。すでに条件群一覧が表示されている場合，ボタンの名称は［一覧非表示］になります。

［通過条件群一覧］

通過条件群の一覧が表示されます。［通過条件群一覧］の条件群を選択すると，通過条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるようになります。

設定できる条件群の数は，最大30です（最大数設定すると，［追加］ボタン，［複製］ボタンが非活性になります）。

［除外条件群一覧］

除外条件群の一覧が表示されます。［除外条件群一覧］の条件群を選択すると，除外条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるようになります。

設定できる条件群の数は，最大30です（最大数設定すると，［追加］ボタン，［複製］ボタンが非活性になります）。

［追加］

新規に条件群を追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。クリックすると，通過条件群の場合，通過条件群が「条件群1」，「条件群2」...という名称で追加されます。除外条件群の場合，除外条件群が「除外条件群1」，「除外条件群2」...という名称で追加されます。また，条件群を追加すると，フォーカスが［条件群名］に移り，名称を指定できるようになります。

［複製］

選択している条件群を複製する場合は，［複製］ボタンをクリックします。クリックすると，選択している条件群と同じ条件を持った条件群が複製されます。複製された条件群名の先頭に「コピー 」が付加され，一覧に追加されます。すでに，複製したあとにできる条件群名が登録されている場合には，「コピー」の後ろに半角数字を付加し，「コピー半角数字 複製元の条件群名」となります。半角数字は2から始まり，条件群名が複製されるたびに2，3，4と昇順に増えていきます。また，フォーカスが［条件群名］に移り，名称を指定できるようになります。

［削除］

選択している条件群を削除する場合は，［削除］ボタンをクリックします。クリックすると，KAVB0257-Iのメッセージのダイアログボックスが表示され，［はい］ボタンをクリックすると，条件群が削除されます。

［条件群名］

条件群の名称を指定します。使用できる文字は，制御文字以外です。入力できる文字数は1〜50バイトです。

［通過条件群一覧］または［除外条件群一覧］ですでに表示されている条件群を選択した状態で名称を変更した場合は，新しく指定した名称で上書きされます。通過条件群と除外条件群は，同じ名称を設定できません。

［通過条件群一覧］または［除外条件群一覧］ですでに表示されている条件群と同じ名称を指定した場合は，KAVB0256-Eのメッセージのダイアログボックスが表示されます。

［クリア］

条件一覧に指定されている内容をすべてクリアします。

［選択イベント条件入力］

［イベントコンソール］画面で選択しているJP1イベントの属性値を，条件一覧に入力します。［選択イベント条件入力］ボタンをクリックしたときの動作は次のようになります。

イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれる場合

制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択されます。

イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれない場合

イベント属性値がすべて反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は［と一致する］が選択されます。

なお，選択しているJP1イベントの情報がイベント情報マッピング定義でマッピングされている場合は，マッピングしている表示項目の属性値および固有の拡張属性値は，条件一覧に入力されません。イベント情報マッピング定義の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 運用ガイド」の「6.9.2　JP1イベントの固有の拡張属性を表示する（イベント情報のマッピング）」を参照してください。

［登録ホスト名］

JP1イベントが発生したホストのホスト名（イベントサーバ名）を指定します。業務グループは指定できません。複数のホストを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大100個のホスト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。jcoimdefコマンドの-ignorecasehostオプションの指定には依存しません。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［重大度］

取得するイベントの重大度を指定します。

重大度が設定されているすべてのイベントを取得する場合は［重大度が定義されているすべてのイベント］を選択します。

重大度が設定されているイベントのうち，特定のイベントを取得する場合は［重大度を指定する］を選択し，緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。

JP1/SESイベントを取得する場合は，［JP1/SESイベント］を選択します。

なお，統合監視DBを使用する場合に重大度変更機能を有効にしたとき，［重大度］は［重大度(変更前)］と表示されます。

［オブジェクトタイプ］

JP1イベントのオブジェクトタイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［オブジェクト名］

JP1イベントのオブジェクト名を指定します。

複数のオブジェクトを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大100個のオブジェクト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［登録名タイプ］

JP1イベントの登録名タイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［登録名］

JP1イベントの登録名を指定します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［事象種別］

JP1イベントの事象種別を指定します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［ユーザー名］

JP1イベントのユーザー名を指定します。

複数のユーザーを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大100人のユーザー名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［メッセージ］

JP1イベントのメッセージテキストを指定します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかが選択できますが，［から始まる］または［を含む］を選択することを推奨します。正規表現で指定する場合は，メッセージテキストの制御コード以外の部分を記述するようにしてください。

［プロダクト名］

JP1イベントを発行したプログラムの名称を指定します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［イベントID］

JP1イベントのIDを指定します。

複数のイベントIDを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。

［固有の拡張属性］

固有の拡張属性値でフィルタリングするかどうかという条件を設定する画面を表示します。条件を設定する場合は，［固有の拡張属性］チェックボックスをチェックします。［固有の拡張属性］チェックボックスをチェックすると，［設定］ボタンが活性化します。［設定］ボタンをクリックすると，［固有の拡張属性条件設定］画面が表示され，条件を設定できます。

［固有の拡張属性条件設定］画面については，「3.26　［固有の拡張属性条件設定］画面」を参照してください。

3.13　［イベント取得条件設定］画面（互換用）

この画面は，［システム環境設定］画面で［イベント取得条件］の［設定］ボタンをクリックし，イベント取得フィルター（互換用）を使用している場合に表示されます。

［イベント取得条件設定］画面（互換用）では，イベントサービスからイベントを取得するときのフィルター条件を設定します。［イベント取得条件設定］画面（互換用）を次に示します。

図3‒29　［イベント取得条件設定］画面（互換用）

表示項目を次に示します。

［JP1/SESイベント］

JP1/SESイベントを取得するかどうかを指定します。JP1/SESイベントを取得する場合は，［取得する］チェックボックスをチェックします。

［重大度］

JP1イベントの重大度を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。

［重大度］チェックボックスがチェックされていない場合は，重大度が定義されているすべてのイベントが対象となります。

［イベントID］

JP1イベントのIDを指定します。

複数のイベントIDを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。

なお，ここで設定した各条件は，「JP1/SESイベントとイベントIDのAND条件」，または「重大度とイベントIDのAND条件」としてイベントサービスに渡されます。

3.14　［イベント取得条件一覧］画面

［イベント取得条件一覧］画面では，イベント取得条件を一覧表示します。また，イベント取得条件の追加・編集・複製・削除ができます。

この画面は，［システム環境設定］画面で［一覧編集］ボタンをクリックすると表示されます。

［イベント取得条件一覧］画面で設定した内容は，［OK］ボタンをクリックしたあと，［システム環境設定］画面で［適用］ボタンをクリックすることによって保存されます。

［システム環境設定］画面で［適用］ボタンをクリックしなかった場合は，設定が無効となりますので，注意してください。

なお，フィルター条件文の長さは，JP1/IM - Viewのリリースノートを参照して見積もってください。

［イベント取得条件一覧］画面を次に示します。

図3‒30　［イベント取得条件一覧］画面（基本モード）

表示項目を次に示します。

［適用中のフィルター］

現在，適用しているイベント取得フィルターのフィルターIDとフィルター名が表示されます。

［フィルター一覧］

現在，設定されているイベント取得条件が一覧表示されます。

一つの項目を選択し，ダブルクリックすると［イベント取得条件設定］画面が表示され，選択した項目を編集できます。項目は，複数選択できません。

フィルター一覧に登録できるイベント取得条件は，最大50件です。

フィルター一覧の［適用］，［ID］，［フィルター］の項目名で，ソート表示できます。項目名をクリックすると，項目名の横に「△」が表示されます。さらにクリックを繰り返すと，「▽」，「　（表示なし）」，「△」の順で表示が変更されます。「△」または「▽」が表示されている状態で，ほかの項目名をクリックすると，前のソートは解除され，新しくクリックした項目のソート順で表示されます。

「　（表示なし）」の場合，イベント取得フィルターは登録順に表示されます。

「△」の場合，イベント取得フィルターは，項目名の昇順に表示されます。

「▽」の場合，イベント取得フィルターは，項目名の降順に表示されます。

［適用］

選択したイベント取得フィルターが適用中のフィルターとなります。

［ID］

イベント取得フィルターのフィルターIDが表示されます。フィルターIDは，［イベント取得条件設定］画面で変更できます。

［フィルター名］

イベント取得フィルターのフィルター名が表示されます。フィルター名は，［イベント取得条件設定］画面で変更できます。

［追加］

新規にイベント取得フィルターを追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。［追加］ボタンをクリックすると，［イベント取得条件設定］画面が表示され，新規のイベント取得フィルターを設定できます。イベント取得フィルターは，最大50件追加できます。イベント取得フィルターが50件まで登録されると，［追加］ボタンは非活性になります。

［編集］

選択しているイベント取得フィルターを編集する場合は，［編集］ボタンをクリックします。一つのフィルターを選択し，［編集］ボタンをクリックすると，［イベント取得条件設定］画面が表示され，選択したフィルターを編集できます。［フィルター一覧］でイベント取得条件を1件選択すると活性化し，それ以外の場合は非活性となります。

［複製］

選択しているイベント取得フィルターを複製する場合は，［複製］ボタンをクリックします。一つのイベント取得フィルターを選択し，［複製］ボタンをクリックすると，選択しているイベント取得フィルターと同じ条件を持ったイベント取得フィルターが複製され，［フィルター一覧］に追加されます。

複製されたイベント取得フィルターのフィルターIDは，イベント取得フィルター一覧の中で，未使用のフィルターIDが数値の昇順に自動的に割り振られます。

複製されたイベント取得フィルターのフィルター名は，複製元のフィルター名の先頭に「コピー」の文字列が追加され，「コピー 複製元のフィルター名」となります。すでに，複製したあとにできるフィルター名が登録されている場合には，「コピー」の後ろに半角数字を付加し，「コピー半角数字 複製元のフィルター名」となります。半角数字は2から始まり，イベント取得フィルター名が複製されるたびに2，3，4と昇順に増えていきます。

［複製］ボタンをクリックした場合，新しく複製されたフィルターが，適用フィルターとして選択状態になります。

イベント取得フィルターが50件まで登録されると，［複製］ボタンは非活性になります。

［削除］

選択しているイベント取得フィルターを削除する場合は，［削除］ボタンをクリックします。

選択しているイベント取得フィルターが一つの場合，［削除］ボタンをクリックすると，KAVB0250-Iのメッセージのダイアログボックスが表示されます。

選択しているイベント取得フィルターが複数の場合，［削除］ボタンをクリックすると，KAVB1149-Qのメッセージのダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックすると，［フィルター一覧］から選択したイベント取得フィルターが削除されます。

［共通除外条件群一覧］

基本モードまたは拡張モードの共通除外条件の一覧が表示されます。

一つの項目を選択し，ダブルクリックすると［共通除外条件設定］画面または［共通除外条件設定(拡張)］画面が表示され，選択した項目を編集できます。

各一覧は，設定できる条件群の数および項目名が異なります。なお，共通除外条件を拡張モードに切り替える方法については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド」の「5.2.4(3)　共通除外条件を設定する」を参照してください。

基本モードの共通除外条件の場合

設定できる条件群の数は，最大30件です。

共通除外条件群一覧に表示される項目は，［適用］，［ID］，および［条件群名］です。

拡張モードの共通除外条件の場合（JP1/IM - Managerのバージョンが10-00以降）

設定できる条件群の数は，JP1/IM - Managerのバージョンによって異なります。JP1/IM - Managerのバージョンが10-00〜11-10の場合は，最大1,024件です。JP1/IM - Managerのバージョンが11-50以降の場合は，最大2,500件です。

共通除外条件群一覧に表示される項目は，次の図に示すとおり，［適用］，［種別］，［ID］，［条件群名］，および［コメント］です。また，この項目でソートできます。

拡張モードの共通除外条件の場合（JP1/IM - Managerのバージョンが10-00より前）

設定できる条件群の数は，最大1,024件です。

共通除外条件群一覧に表示される項目は，次の図に示すとおり，［適用］，［ID］，［条件群名］，および［コメント］です。また，この項目でソートできます。

各条件群は，項目名でソートできます。項目名をクリックすると，項目名の横に「△」が表示されます。さらにクリックを繰り返すと，「▽」，「　（表示なし）」，「△」の順で表示が変更されます。「△」または「▽」が表示されている状態で，ほかの項目名をクリックすると，前のソートは解除され，新しくクリックした項目のソート順で表示されます。

「　（表示なし）」の場合，条件群は，登録順に表示されます。

JP1/IM - Managerのバージョンが10-00以降の場合，共通除外条件群のまとまりの次に追加共通除外条件群のまとまりが表示されます。それぞれの条件群のまとまり内は，登録順に表示されます。ただし，共通除外条件群を追加，共通除外条件群または追加共通除外条件群を複製，または追加共通除外条件を種別変更すると，共通除外条件群のまとまりの次に追加共通除外条件群のまとまりが表示されないことがあります。

「△」の場合，条件群は，項目名の昇順に表示されます。

「▽」の場合，条件群は，項目名の降順に表示されます。

［適用］

チェックした共通除外条件群，拡張モードの共通除外条件群，または拡張モードの追加共通除外条件群が適用中となります。

［種別］

イベントを取得対象外にする共通除外条件の場合，空白（アイコンなし）となります。イベントを取得対象外にする追加共通除外条件の場合，アイコン（[図データ]）が表示されます。

イベントを取得しアクションの実行対象外にする共通除外条件の場合，アイコン（[図データ]）が表示されます。イベントを取得しアクションの実行対象外にする追加共通除外条件の場合，アイコン（[図データ]）とアイコン（[図データ]）が表示されます。

［ID］

共通除外条件群IDが表示されます。共通除外条件群IDは，［共通除外条件設定］画面または［共通除外条件設定(拡張)］画面で変更できます。ただし，追加共通除外条件群IDは変更できません。

［条件群名］

共通除外条件群，拡張モードの共通除外条件群，または拡張モードの追加共通除外条件群の条件群名が表示されます。条件群名は，［共通除外条件設定］画面または［共通除外条件設定(拡張)］画面で変更できます。

［コメント］

拡張モードの共通除外条件群，または拡張モードの追加共通除外条件群に対するコメントを表示します。

［追加］

新規に共通除外条件群を追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。［追加］ボタンをクリックすると，［共通除外条件設定］画面または［共通除外条件設定(拡張)］画面が表示され，新規の共通除外条件群または拡張モードの共通除外条件群を設定できます。なお，追加共通除外条件群は追加できません。

共通除外条件群は，最大30件追加できます。共通除外条件群を30件登録すると，［追加］ボタンは非活性になります。

拡張モードの共通除外条件群は，拡張モードの追加共通除外条件群と合わせて最大2,500件追加できます。拡張モードの共通除外条件群と追加共通除外条件群を2,500件登録すると，［追加］ボタンは非活性になります。

［編集］

選択している共通除外条件群，拡張モードの共通除外条件群または拡張モードの追加共通除外条件群を編集する場合は，［編集］ボタンをクリックします。

一つの共通除外条件群または追加共通除外条件群を選択し，［編集］ボタンをクリックすると，［共通除外条件設定］画面または［共通除外条件設定(拡張)］画面が表示され，選択した共通除外条件群，拡張モードの共通除外条件群または拡張モードの追加共通除外条件群を編集できます。なお，追加共通除外条件群の場合，IDの変更はできません。

［複製］

選択している共通除外条件群，拡張モードの共通除外条件群または拡張モードの追加共通除外条件群を複製する場合は，［複製］ボタンをクリックします。ただし，拡張モードの追加共通除外条件群を選択して複製された除外条件群は，拡張モードの共通除外条件群となります。

一つの共通除外条件群または追加共通除外条件群を選択し，［複製］ボタンをクリックすると，選択している共通除外条件群または追加共通除外条件群と同じ条件を持った共通除外条件群が複製され，［共通除外条件群一覧］に追加されます。

複製された共通除外条件群IDは，共通除外条件群一覧の中で，未使用の共通除外条件群IDが数値の昇順に自動的に割り振られます。

複製された共通除外条件群の条件群名は，複製元の条件群名の先頭に「コピー」の文字列が追加され，「コピー 複製元の条件群名」となります。すでに，複製したあとにできる条件群名が登録されている場合には，「コピー」の後ろに半角数字を付加し，「コピー半角数字 複製元の条件群名」となります。半角数字は2から始まり，条件群名が複製されるたびに2，3，4と昇順に増えていきます。

［複製］ボタンをクリックした場合，新しく複製された共通除外条件群が選択状態になります。

共通除外条件群が30件まで登録されると，［複製］ボタンは非活性になります。

拡張モードの共通除外条件群を2,500件まで登録すると，［複製］ボタンは非活性になります。

［削除］

選択している共通除外条件群，拡張モードの共通除外条件群または拡張モードの追加共通除外条件群を削除する場合は，［削除］ボタンをクリックします。

選択している除外条件群が一つの場合，［削除］ボタンをクリックすると，KAVB0257-Iのメッセージダイアログボックスが表示されます。

選択している除外条件群が複数の場合，［削除］ボタンをクリックすると，KAVB1151-Qのメッセージダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックすると，［共通除外条件群一覧］から選択した共通除外条件群，拡張モードの共通除外条件群または拡張モードの追加共通除外条件群が削除されます。

［種別変更］

選択している拡張モードの追加共通除外条件群を，追加共通除外条件から共通除外条件に種別を変更する場合は，［種別変更］ボタンをクリックします。

共通除外条件から追加共通除外条件には種別を変更できません。

［種別変更］ボタンをクリックすると，種別を変更するかどうかを確認するメッセージが表示され，［OK］ボタンをクリックすると，選択した追加共通除外条件が共通除外条件に種別変更されます。

種別を変更すると，共通除外条件群IDが変更されます。

変更後の共通除外条件群IDは，すでに定義されている共通除外条件群IDの中で最も大きいIDの値に1を加えた値です。変更後の条件群IDが最大値を超えた場合は，0から順に使用していないIDを割り当てます。

なお，追加共通除外条件から共通除外条件に誤って種別を変更してしまった場合は，［適用］ボタンをクリックする前に［システム環境設定］画面で［閉じる］ボタンをクリックして変更内容をキャンセルしてください。

3.15　［共通除外条件設定］画面

［共通除外条件設定］画面では，イベントサービスからイベントを取得するときのフィルター（イベント取得フィルター）に対して，取得対象外とするJP1イベントの条件を設定します。なお，共通除外条件を拡張モードで使用する場合には，［共通除外条件設定(拡張)］画面が表示されます。詳細については，「3.16　［共通除外条件設定(拡張)］画面」を参照してください。

この画面の表示方法を次に示します。

条件を一つも登録していない場合

［イベント取得条件一覧］画面で，共通除外条件群一覧の［追加］ボタンをクリックする。

条件を登録している場合

［システム環境設定］画面で，共通除外条件群一覧から項目を選択し，［設定］ボタンをクリックする。

［イベント取得条件一覧］画面で，共通除外条件群一覧から項目を選択し，［編集］ボタンをクリックする。

［システム環境設定］画面で，共通除外条件群一覧から項目を選択し，ダブルクリックする。

なお，［共通除外条件設定］画面を表示するには，JP1_Console_Admin権限が必要です。また，業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1資源グループとJP1権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.1.4(2)　JP1ユーザーに対するJP1資源グループとJP1権限レベルの割り当て」を参照してください。

この画面で共通除外条件を設定し，［OK］ボタンをクリックすると，設定した内容がフィルター条件文に変換されます（設定が有効になるのは［システム環境設定］画面で［適用］ボタンをクリックしたあととなります）。なお，フィルター条件文の長さは，JP1/IM - Viewのリリースノートを参照して見積もってください。

なお，この画面で設定する共通除外条件群に条件を何も設定していない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）場合，この共通除外条件群を適用すると，すべてのJP1イベントを表示（取得）しません。フィルターをかけたい場合は，必ず一つ以上の条件を設定してください。

［共通除外条件設定］画面を次に示します。

図3‒31　［共通除外条件設定］画面

表示項目を次に示します。

［共通除外条件群ID］

共通除外条件群IDをドロップダウンリストから選択します。ドロップダウンリストに表示されるIDは0〜29です。

共通除外条件を追加する場合，共通除外条件群一覧の中で未使用の共通除外条件群IDが，数値の昇順に自動的に割り振られます。

共通除外条件を編集する場合，共通除外条件群一覧から選択した共通除外条件群IDが表示されます。

［共通除外条件群名］

共通除外条件群の名称を入力します。入力できる文字数は1〜50バイトです。

［共通除外条件群一覧］ですでに定義されている共通除外条件群を選択した状態で名称を変更した場合は，新しく指定した名称で上書きされます。

［共通除外条件群一覧］ですでに定義されている共通除外条件群と同じ名称を指定した場合は，KAVB0256-Eのメッセージのダイアログボックスが表示されます。

［クリア］

条件一覧に指定されている内容をすべてクリアします。

［選択イベント条件入力］

［イベントコンソール］画面で選択しているJP1イベントの属性値を，条件一覧に入力します。［選択イベント条件入力］ボタンをクリックしたときの動作は次のようになります。

イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれる場合

制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択されます。

イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれない場合

イベント属性値がすべて反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は［と一致する］が選択されます。

なお，選択しているJP1イベントの情報がイベント情報マッピング定義でマッピングされている場合は，マッピングしている表示項目の属性値および固有の拡張属性値は，条件一覧に入力されません。イベント情報マッピング定義の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 運用ガイド」の「6.9.2　JP1イベントの固有の拡張属性を表示する（イベント情報のマッピング）」を参照してください。

［登録ホスト名］

JP1イベントが発生したホストのホスト名（イベントサーバ名）を指定します。業務グループは指定できません。複数のホストを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大100個のホスト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。jcoimdefコマンドの-ignorecasehostオプションの指定には依存しません。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［重大度］

取得するイベントの重大度を指定します。

重大度が設定されているすべてのイベントを取得する場合は［重大度が定義されているすべてのイベント］をチェックします。

重大度が設定されているイベントのうち，特定のイベントを取得する場合は［重大度を指定する］をチェックし，緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。

JP1/SESイベントを取得する場合は，［JP1/SESイベント］をチェックします。

なお，統合監視DBを使用する場合に重大度変更機能を有効にしたとき，［重大度］は［重大度(変更前)］と表示されます。

［オブジェクトタイプ］

JP1イベントのオブジェクトタイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［オブジェクト名］

JP1イベントのオブジェクト名を指定します。

複数のオブジェクトを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大100個のオブジェクト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［登録名タイプ］

JP1イベントの登録名タイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［登録名］

JP1イベントの登録名を指定します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［事象種別］

JP1イベントの事象種別を指定します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［ユーザー名］

JP1イベントのユーザー名を指定します。

複数のユーザーを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大100人のユーザー名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［メッセージ］

JP1イベントのメッセージテキストを指定します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかが選択できますが，［から始まる］または［を含む］を選択することを推奨します。正規表現で指定する場合は，メッセージテキストの制御コード以外の部分を記述するようにしてください。

［プロダクト名］

JP1イベントを発行したプログラムの名称を指定します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［イベントID］

JP1イベントのIDを指定します。

複数のイベントIDを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。

最大100個のイベントIDが指定できます。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。

［固有の拡張属性］

固有の拡張属性値でフィルタリングするかどうかという条件を設定する画面を表示します。条件を設定する場合は，［固有の拡張属性］チェックボックスをチェックします。［固有の拡張属性］チェックボックスをチェックすると，［設定］ボタンが活性化します。［設定］ボタンをクリックすると，［固有の拡張属性条件設定］画面が表示され，条件を設定できます。

［固有の拡張属性条件設定］画面については，「3.26　［固有の拡張属性条件設定］画面」を参照してください。

3.16　［共通除外条件設定(拡張)］画面

［共通除外条件設定(拡張)］画面では，共通除外条件群を拡張モードにした場合に，イベントサービスからイベントを取得するときのフィルター（イベント取得フィルター）に対して，取得対象外とするJP1イベントの条件およびその適用期間を設定します。

なお，共通除外条件を基本モードで使用する場合には，［共通除外条件設定］画面が表示されます。詳細については，「3.15　［共通除外条件設定］画面」を参照してください。

この画面には，［共通除外条件］ページと［適用期間］ページがあります。

この画面の表示方法を次に示します。

［システム環境設定］画面で，共通除外条件群一覧から項目を選択し，［設定］ボタンをクリックする。

［システム環境設定］画面で，共通除外条件群一覧の共通除外条件群をダブルクリックする。

［イベント取得条件一覧］画面で，共通除外条件群一覧の［追加］ボタンをクリックする。

［イベント取得条件一覧］画面で，共通除外条件群一覧から項目を選択し，［編集］ボタンをクリックする。

［イベント取得条件一覧］画面で，共通除外条件群一覧の共通除外条件群をダブルクリックする。

［関連イベント一覧］画面でJP1イベントを一つ選択し，右クリックで表示されるポップアップメニューから［共通除外条件で除外］メニューを選択する。

［イベントコンソール］画面でJP1イベントを一つ選択し，［表示］−［共通除外条件で除外］，または右クリックで表示されるポップアップメニューから［共通除外条件で除外］メニューを選択する。

なお，［共通除外条件設定(拡張)］画面を表示するには，JP1_Console_Admin権限が必要です。また，業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1資源グループとJP1権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.1.4(2)　JP1ユーザーに対するJP1資源グループとJP1権限レベルの割り当て」を参照してください。

この画面の［共通除外条件］ページで共通除外条件を設定し，［適用期間］ページで適用期間を設定し，［OK］ボタンをクリックすると，設定した内容がフィルター条件文に変換されます※。なお，フィルター条件文の長さは，JP1/IM - Viewのリリースノートを参照して見積もってください。

注※　設定が有効になるのは次の場合です。

［システム環境設定］画面で［適用］ボタンをクリックした場合

［共通除外条件で除外］メニュー経由で設定し，［OK］ボタンをクリックした場合

なお，JP1/IM - Managerのバージョンが11-10-01以降の場合，定義に環境依存文字など文字化けする文字が含まれているかをJP1/IM - Managerでチェックし，含まれているときは反映されません。

［共通除外条件設定(拡張)］画面を次に示します。

図3‒32　［共通除外条件設定(拡張)］画面

表示項目を次に示します。

［共通除外条件群ID］

拡張モードの共通除外条件の条件群IDをドロップダウンリストから選択します。ドロップダウンリストに表示されるIDは0〜2499です。

共通除外条件を追加する場合，共通除外条件群一覧の中で未使用の拡張モードの共通除外条件の条件群IDが，数値の昇順に自動的に割り振られます。

拡張モードの共通除外条件を編集する場合，共通除外条件群一覧から選択した共通除外条件群IDが表示されます。［共通除外条件で除外］メニューから起動した場合は，空白となります。

なお，［共通除外条件設定(拡張)］画面を［共通除外条件で除外］メニューで起動した場合，または追加共通除外条件の定義を編集する目的で［共通除外条件設定(拡張)］画面を起動した場合は，非活性となり編集できません。

［共通除外条件群名］

共通除外条件群の名称を入力します。シフトJISコード換算で1〜50バイトの文字列で指定します。指定できる文字は，制御文字（0x00〜0x1F，0x7F〜0x9F）以外の文字列です。

［追加］ボタンを選択して［共通除外条件設定(拡張)］画面を表示した場合は，「共通除外条件群n」が表示されています。nはすでに定義されている共通除外条件群名と重複しないように，1から条件群の最大定義数のうち最小の数値（半角）が設定されます。

［共通除外条件群一覧］ですでに定義されている共通除外条件群を選択した状態で名称を変更した場合は，新しく指定した名称で上書きされます。

［共通除外条件群一覧］ですでに定義されている共通除外条件群と同じ名称を指定した場合は，KAVB0256-Eのメッセージのダイアログボックスが表示されます。

また，［共通除外条件で除外］メニューから［共通除外条件設定(拡張)］画面を表示した場合の初期値は，「追加共通除外条件群n」が表示されます。初期値は，共通除外条件自動入力定義ファイルで変更できます。nはすでに定義されている共通除外条件群名と重複しないように，1から条件群の最大定義数のうち最小の数値（半角）が設定されます。表示された文字列は，編集できます。

［コメント］

拡張モードの共通除外条件に対するコメントをシフトJISコード換算で1,024バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，制御文字（0x00〜0x1F，0x7F〜0x9F）以外の文字列です。

また，［共通除外条件で除外］メニューから［共通除外条件設定(拡張)］画面を表示した場合は，定義を登録したJP1ユーザー名，共通除外条件を登録した日（yyyy/MM/dd），共通除外条件を登録した時刻（HH:mm:ss）が表示されます。表示された文字列は，編集できます。

［除外対象］

除外対象を指定します。共通除外条件に一致するJP1イベントを取得対象外にする場合は，［イベントを取得対象外にする］ラジオボタンを選択します。共通除外条件に一致するJP1イベントをアクションの実行対象外にする場合は，［イベントを取得しアクションの実行対象外にする］ラジオボタンを選択します。

［共通除外条件］ページ

拡張モードの共通除外条件を設定するページが表示されます。

［適用期間］ページ

拡張モードの共通除外条件の適用期間を設定するページが表示されます。

3.16.1　［共通除外条件］ページ

［共通除外条件］ページでは，拡張モードの共通除外条件を設定します。

なお，この画面で設定する拡張モードの共通除外条件に何も条件を設定していない（［イベント条件一覧］にイベント条件が一つも表示されていない）場合，この共通除外条件を適用すると，すべてのJP1イベントを表示（取得）しません。フィルターをかけたい場合は，必ず一つ以上の条件を設定してください。

図3‒33　［共通除外条件］ページ

表示項目を次に示します。

［イベント条件一覧］

拡張モードの共通除外条件を一覧表示します。上に表示されているイベント条件ほど，優先順位が高くなります。それぞれのイベント条件は，AND条件となります。

［属性名］欄にイベント条件の属性名を表示します。固有の拡張属性を条件に指定した場合，ユーザーが属性名として指定した文字列の先頭に，「E.」を付けて表示します。例えば，「TEST」と指定した場合，「E.TEST」と表示されます。

［属性値］欄に属性値を表示します。複数指定した場合，「,」（半角コンマ）で区切ります。

［条件］欄にイベント条件の比較（「から始まる」，「と一致する」，「と一致しない」，「を含む」，「を含まない」，「正規表現」，「期間指定」，「日時指定」のどれか）を表示します。

［選択イベント条件入力］

［イベントコンソール］画面で選択しているJP1イベントの属性値が，自動的に条件一覧に入力されます。［選択イベント条件入力］ボタンをクリックしたときの動作は次の表のようになります。なお，表内のバイト数はシフトJISコードで換算したものです。

表3‒12　［選択イベント条件入力］ボタンをクリックしたときの動作

イベント属性値

動作

長さ

制御文字※1

4,096バイト以下

なし

イベント属性値がすべて反映される。

オプション条件を指定できる属性の場合は，［と一致する］が選択される。

あり

制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映される。

オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択される。

4,097バイト以上

なし

4,096バイトまでの文字※2が，条件一覧の条件値として反映される。

オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択される。

4,096バイト以内の文字列にあり

制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映される。

オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択される。

4,097バイト以降の文字列にあり

4,096バイトまでの文字※2が，条件一覧の条件値として反映される。

オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択される。

注※1

イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれるかどうかを示します。

注※2

4,096バイト目がマルチバイト文字の一部の場合，4,096バイト目を含む文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映されます。

なお，選択しているJP1イベントの情報がイベント情報マッピング定義でマッピングされている場合は，マッピングしている表示項目の属性値および固有の拡張属性値が，条件一覧に入力されません。イベント情報マッピング定義の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 運用ガイド」の「6.9.2　JP1イベントの固有の拡張属性を表示する（イベント情報のマッピング）」を参照してください。

［追加］

新規にイベント条件を追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。クリックすると，設定していないイベント条件がイベント条件の一覧の最後尾に追加されます。最大256件のイベント条件を追加できます。

［削除］

選択しているイベント条件を削除する場合は，［削除］ボタンをクリックします。

［上へ移動］

一覧で選択したイベント条件を，1行上へ移動します。イベント条件の優先順位を変更するために使用します。

［下へ移動］

一覧で選択したイベント条件を，1行下へ移動します。イベント条件の優先順位を変更するために使用します。

イベント条件の編集領域

拡張モードの共通除外条件のイベント条件を編集する領域です。選択する属性によって表示される領域が異なります。表示される領域の説明を次に示します。

なお，［共通除外条件で除外］メニューから起動した場合は，画面を開いたときに選択していたJP1イベントの属性名と属性値が条件として自動的に設定されます。自動的に設定する対象となる属性名および属性値は，共通除外条件自動入力定義ファイルで設定できます。属性値がシフトJISコード換算で4,096バイトを超えた場合および属性値に制御文字がある場合の動作は，［選択イベント条件入力］と同じです。共通除外条件自動入力定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「共通除外条件自動入力定義ファイル（common_exclude_filter_auto_list.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］を選択します。また，属性値がシフトJISコード換算で4,096バイトを超えた場合および属性値に制御文字がある場合は，［から始まる］を設定します。

［文字列］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

発生元ホスト名

登録ホスト名

オブジェクト名

登録名

事象種別

ユーザー名

メッセージ

プロダクト名

発行元ユーザー名

発行元グループ名

発行元IPアドレス

オブジェクトID

終了コード

発行元IPアドレスにIPv6アドレスを指定する場合，次のように英字部分を英小文字で指定してください。

0011:2233:4455:6677:8899:aabb:ccdd:eeff

また，次のようなIPアドレスの省略形式は指定できません。

2012:7:8::a:b

登録ホスト名および発生元ホスト名には，統合監視DBおよびIM構成管理DBが有効な場合，パス表記で業務グループ名を指定することもできます。条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。統合監視DBおよびIM構成管理DBが無効な場合，および［と一致する］［と一致しない］以外を選択した場合，パス表記で業務グループ名を指定しても，ホスト名として扱われます。

また，発生元ホスト名は，発生元ホストのマッピングが有効な場合に指定できます。発生元ホストのマッピングが無効な場合は，［固有の拡張属性］編集で属性名にJP1_SOURCEHOSTを指定することで発生元ホスト名の条件を指定できます。

シフトJISコード換算で64キロバイト以内の文字列で指定します。文字列の英大文字・英小文字を区別します。

複数の文字列を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数の文字列を指定できません。

「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

jcoimdefコマンドの-ignorecasehostオプションの指定を「ON」にしている場合に，右側のリストボックスで［正規表現］以外を選択すると，次の属性では文字列の英大文字・小文字を区別しません。

登録ホスト名

発生元ホスト名

［重大度］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

重大度

選択しているラジオボタンによって除外するイベントが異なります。

［重大度が定義されているすべてのイベント］を選択している場合

重大度が定義されているすべてのイベントを除外します。

［重大度を指定する］を選択している場合

特定の重大度が設定されたイベントを除外します。

［緊急］［警戒］［致命的］［エラー］［警告］［通知］［情報］［デバッグ］のどれかから選択できます。

［JP1/SESイベント］を選択している場合

JP1/SESイベントを除外します。

なお，重大度変更機能を有効にした場合，［重大度］は［重大度(変更前)］と表示されます。重大度変更機能を有効にした場合に，［選択イベント条件入力］ボタンをクリックするか，［共通除外条件で除外］メニューを選択すると，変更前の重大度が自動で入力されます。

重大度変更機能については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド」の「5.13　重大度変更機能の設定」を参照してください。

［文字列（入力候補あり）］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

オブジェクトタイプ

登録名タイプ

シフトJISコード換算で64キロバイト以内の文字列で指定します。文字列の英大文字・英小文字を区別します。

複数の文字列を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数の文字列を指定できません。

「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［イベントID］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

イベントID

8桁以内の16進数で指定します。複数のイベントIDを指定する場合，64キロバイト以内の文字列で指定します。制御文字は，指定できません。指定できる範囲は0〜7FFFFFFFです。

複数のイベントIDを指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。

右側のリストボックスでは，指定したイベントIDに対する条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。

［日時］編集（範囲指定）

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

開始時刻

終了時刻

選択しているラジオボタンによって指定方法が異なります。

［日時範囲指定］を選択している場合

年，月，日，時，分，秒を指定します。通算秒を指定するときは，［日時範囲指定］を選択してください。

［現在時刻］ボタンをクリックすると，ボタンをクリックした時間が指定されます。

選択しているラジオボタンによって期間が異なります。

・［期間指定］を選択しているとき

イベント条件の終了日時を期間で指定します。右側のリストボックスでは，［日後］［時間後］［分後］［日前］［時間前］［分前］のどれかを選択します。

・［日時指定］を選択しているとき

イベント条件の終了日時を日時で指定します。

［文字列指定］を選択している場合

シフトJISコード換算で64キロバイト以内の文字列で指定します。文字列で指定するときは，［文字列指定］を選択してください。文字列の英大文字・英小文字を区別します。

複数の文字列を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数の文字列を指定できません。

「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［日時］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

登録時刻

到着時刻

年，月，日，時，分，秒を指定します。

［現在時刻］ボタンをクリックすると，ボタンをクリックした時間が指定されます。

選択しているラジオボタンによって期間が異なります。

［期間指定］を選択している場合

イベント条件の終了日時を期間で指定します。右側のリストボックスでは，［日後］［時間後］［分後］［日前］［時間前］［分前］のどれかを選択します。

［日時指定］を選択している場合

イベント条件の終了日時を日時で指定します。

［固有の拡張属性］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

固有の拡張属性

固有の拡張属性の条件を指定します。

選択するラジオボタンによって，指定できる項目が異なります。

［属性名］を選択している場合

固有の拡張属性の条件を属性名で指定します。

［属性名］テキストボックスでは，32バイトまでの，半角英大文字，半角数字，および半角のアンダーバー（_）で指定します。先頭の文字は，英大文字にします。半角英小文字で入力しても，半角英大文字に変換されます。拡張属性（共通情報）は指定できません。

［項目名］を選択している場合

固有の拡張属性の条件を項目名で指定します。

［項目名］ドロップダウンリストから選択して指定します。表示される項目名はイベント拡張属性定義ファイルの標準ファイルと拡張ファイルに指定した固有の拡張属性です。

［条件］テキストボックスでは，シフトJISコード換算で64キロバイト以内の文字列で指定します。文字列の英大文字・英小文字を区別します。

複数の文字列を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数の文字列を指定できません。

「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。「¥,」および「¥¥」は，それぞれ1バイトです。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［数値］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

登録要因

発行元プロセスID

発行元ユーザーID

発行元グループID

64キロバイト以内の10進数の整数で指定します。指定できる値は，-2,147,483,648〜2,147,483,647です。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。

［と一致する］［と一致しない］を選択した場合，0〜9の整数および半角ハイフン（-）だけ指定できます。

複数の数値を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。

［適用］

設定内容を反映します。

3.16.2　［適用期間］ページ

［適用期間］ページでは，拡張モードの共通除外条件の適用期間を設定します。JP1イベントの基本属性の一つ，到着時刻（B.ARRIVEDTIME）を適用期間の基準とします。［期間設定］および［時間設定］で指定した期間を到着時刻と比較して，拡張モードの共通除外条件の適用期間とします。適用期間については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.2.7　共通除外条件」を参照してください。

なお，［共通除外条件で除外］メニューから起動した場合は，何も設定されていません。

図3‒34　［適用期間］ページ

表示項目を次に示します。

［期間設定］

拡張モードの共通除外条件の適用期間を指定する場合，［期間設定］をチェックし，適用期間を設定します。開始日だけを指定した場合，開始日から常に適用期間となります。また，終了日だけを指定した場合，終了日まで常に適用期間となります。［有効］チェックボックスがチェックされていない場合は，拡張モードの共通除外条件が常に適用されます。

指定できる期間は，GMT 1970/01/01〜GMT 2099/12/31です。

［時間設定］

拡張モードの共通除外条件の適用期間の詳細条件を設定します。毎週何曜日に適用するかや適用する時間帯を設定できます。曜日は複数指定できます。なお，開始時刻は省略できません。終了時刻を省略した場合，開始時刻から24時間後まで適用されます。

開始時刻，および終了時刻で指定できる時刻の範囲は，00:00〜23:59です。

開始時刻より前の時刻を終了時刻に指定した場合，終了時刻を翌日の時刻として動作します。また，開始時刻と終了時刻に同じ時刻を指定した場合も同様に，終了時刻を翌日の時刻として動作します。

適用期間には，開始時刻は含まれますが，終了時刻は含まれません。例えば，曜日指定を月曜日，開始時刻を21:00，終了時刻を03:00に設定した場合，適用期間は，月曜日の21:00:00から，翌火曜日の02:59:59までとなります。

3.17　［繰り返しイベント条件設定］画面

［繰り返しイベント条件設定］画面では，繰り返しイベント監視抑止の繰り返しイベント条件を編集して登録します。

この画面には，［基本設定］ページと［オプション］ページがあります。

この画面の表示方法を次に示します。

［イベントコンソール］画面のイベント一覧で，大量に発生した同じ内容のイベントのうち一つを選択し，［表示］−［繰り返しイベント条件で抑止］，または右クリックで表示されるポップアップメニューから［繰り返しイベント条件で抑止］メニューを選択する。

［関連イベント一覧］画面でJP1イベントを一つ選択し，右クリックで表示されるポップアップメニューから［繰り返しイベント条件で抑止］メニューを選択する。

［繰り返しイベント条件一覧］画面で，［追加］ボタンをクリックする。

［繰り返しイベント条件一覧］画面で，繰り返しイベント条件を1件選択し，［編集］ボタンをクリックする。

［繰り返しイベント条件一覧］画面で，繰り返しイベント条件から項目を選択し，ダブルクリックする。

この画面で設定するイベント条件の中に，条件を何も設定していないイベント条件がある場合，すべてのJP1イベントをイベント条件に一致すると見なします。

なお，［繰り返しイベント条件設定］画面を表示するには，JP1_Console_Admin権限が必要です。また，業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1 資源グループとJP1権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.1.4(2)　JP1ユーザーに対するJP1資源グループとJP1権限レベルの割り当て」を参照してください。

この画面の［基本設定］ページ，および［オプション］ページの各項目を設定し，［OK］ボタンをクリックすると，設定した内容が［繰り返しイベント条件一覧］画面に追加されます※。

注※　設定が有効になるのは次の場合です。

［繰り返しイベント条件一覧］画面で［適用］ボタンをクリックした場合

［繰り返しイベント条件で抑止］メニュー経由で設定し，［OK］ボタンをクリックした場合

［繰り返しイベント条件設定］画面を次に示します。

図3‒35　［繰り返しイベント条件設定］画面

表示項目を次に示します。

［繰り返しイベント条件名］

繰り返しイベント条件の名称を入力します。シフトJISコード換算で1〜50バイトの文字列で指定します。指定できる文字は，制御文字（0x00〜0x1F，0x7F〜0x9F）以外の文字列です。

［繰り返しイベント条件設定］画面を起動すると，初期値が入力されて表示されます。入力される初期値は，［繰り返しイベント条件で抑止］メニューから［繰り返しイベント条件設定］画面を起動した場合と，［繰り返しイベント条件一覧］画面から起動した場合で異なります。［繰り返しイベント条件一覧］画面から［繰り返しイベント条件設定］画面を起動した場合の初期値は，「繰り返しイベント条件n」となります。［繰り返しイベント条件で抑止］メニューから［繰り返しイベント条件設定］画面を起動した場合の初期値は，「追加繰り返しイベント条件n」が表示されます。初期値は，繰り返しイベント条件自動入力定義ファイルで変更できます。nはすでに定義されている繰り返しイベント条件名と重複しないように，1からイベント条件の最大定義数のうち，最小の数値（半角）が設定されます。表示された文字列は，編集できます。

［繰り返しイベント条件一覧］ですでに表示されている繰り返しイベント条件と同じ名称を指定した場合は，KAVB0252-Eのメッセージのダイアログボックスが表示されます。

［コメント］

繰り返しイベント条件に対するコメントをシフトJISコード換算で1,024バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，制御文字（0x00〜0x1F，0x7F〜0x9F）以外の文字列です。［繰り返しイベント条件一覧］画面から起動した場合は，空欄です。右クリックで表示されるポップアップメニューの［繰り返しイベント条件で抑止］メニューから起動した場合は，繰り返しイベント条件を追加したJP1ユーザー名と追加した日時（YYYY/MM/DD hh:mm:ss）が表示されます。なお，追加した日時のタイムゾーンは，JP1/IM - Viewのタイムゾーンです。表示された文字列は，編集できます。

［基本設定］ページ

繰り返しイベント条件，および抑止設定を指定するページが表示されます。

［オプション］ページ

繰り返しイベント条件の同一属性値条件，抑止開始/抑止終了，および抑止継続通知を指定するページが表示されます。

3.17.1　［基本設定］ページ

［基本設定］ページでは，繰り返しイベント条件，および抑止設定を指定します。

図3‒36　［基本設定］ページ（JP1/IM - Managerのバージョンが10-50以降の場合）

図3‒37　［基本設定］ページ（JP1/IM - Managerのバージョンが10-10の場合）

JP1/IM - Managerのバージョンが10-10の場合は，［抑止項目］の［次のイベントをアクション対象外にする］チェックボックスが［繰り返しイベントをアクション対象外にする］チェックボックスになります。

表示項目を次に示します。

［イベント条件一覧］

繰り返しイベント条件を一覧表示します。上に表示されているイベント条件ほど，優先順位が高くなります。それぞれのイベント条件は，AND条件となります。

［属性名］欄にイベント条件の属性名を表示します。固有の拡張属性を条件に指定した場合，ユーザーが属性名として指定した文字列の先頭に，「E.」を付けて表示します。例えば，「TEST」と指定した場合，「E.TEST」と表示されます。

［属性値］欄に属性値を表示します。複数指定した場合，「,」（半角コンマ）で区切ります。

［条件］欄にイベント条件の比較（「から始まる」，「と一致する」，「と一致しない」，「を含む」，「を含まない」，「正規表現」，「期間指定」，「日時指定」のどれか）を表示します。

［選択イベント条件入力］

［イベントコンソール］画面で選択しているJP1 イベントの属性値が，自動的に条件一覧に入力されます。［選択イベント条件入力］ボタンをクリックしたときの動作は次の表のようになります。なお，表内のバイト数はシフトJISコードで換算したものです。

表3‒13　［選択イベント条件入力］ボタンをクリックしたときの動作

イベント属性値

動作

長さ

制御文字※1

4,096バイト以下

なし

イベント属性値がすべて反映される。

オプション条件を指定できる属性の場合は，［と一致する］が選択される。

あり

制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映される。

オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択される。

4,097バイト以上

なし

4,096バイトまでの文字※2が，条件一覧の条件値として反映される。

オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択される。

4,096バイト以内の文字列にあり

制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映される。

オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択される。

4,097バイト以降の文字列にあり

4,096バイトまでの文字※2が，条件一覧の条件値として反映される。

オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択される。

注※1

イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれるかどうかを示します。

注※2

4,096バイト目がマルチバイト文字の一部の場合，4,096バイト目を含む文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映されます。

なお，選択しているJP1イベントの情報がイベント情報マッピング定義でマッピングされている場合は，マッピングしている表示項目の属性値および固有の拡張属性値が，条件一覧に入力されません。イベント情報マッピング定義の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 運用ガイド」の「6.9.2　JP1イベントの固有の拡張属性を表示する（イベント情報のマッピング）」を参照してください。

［追加］

新規にイベント条件を追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。クリックすると，設定していないイベント条件がイベント条件の一覧の最後尾に追加されます。最大256件のイベント条件を追加できます。

［削除］

選択しているイベント条件を削除する場合は，［削除］ボタンをクリックします。

［上へ移動］

一覧で選択したイベント条件を，1行上へ移動します。イベント条件の優先順位を変更するために使用します。

［下へ移動］

一覧で選択したイベント条件を，1行下へ移動します。イベント条件の優先順位を変更するために使用します。

イベント条件の編集領域

繰り返しイベントのイベント条件を編集する領域です。選択する属性によって表示される領域が異なります。表示される領域の説明を次に示します。

なお，［繰り返しイベント条件で抑止］メニューから起動した場合は，画面を開いたときに選択していたJP1イベントの属性名と属性値が条件として自動的に設定されます。自動的に設定する対象となる属性名および属性値は，繰り返しイベント条件自動入力定義ファイルで設定できます。属性値がシフトJISコード換算で4,096バイトを超えた場合および属性値に制御文字がある場合の動作は，［選択イベント条件入力］と同じです。繰り返しイベント条件自動入力定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「繰り返しイベント条件自動入力定義ファイル（event_storm_auto_list.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

［文字列］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

発生元ホスト名

登録ホスト名

オブジェクト名

登録名

事象種別

ユーザー名

メッセージ

プロダクト名

発行元ユーザー名

発行元グループ名

発行元IPアドレス

オブジェクトID

終了コード

発行元IPアドレスにIPv6アドレスを指定する場合，次のように英字部分を英小文字で指定してください。

0011:2233:4455:6677:8899:aabb:ccdd:eeff

また，次のようなIPアドレスの省略形式は指定できません。

2012:7:8::a:b

登録ホスト名および発生元ホスト名には，統合監視DBおよびIM構成管理DBが有効な場合，パス表記で業務グループ名を指定することもできます。条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。統合監視DBおよびIM構成管理DBが無効な場合，および［と一致する］［と一致しない］以外を選択した場合，パス表記で業務グループ名を指定しても，ホスト名として扱われます。

また，発生元ホスト名は，発生元ホストのマッピングが有効な場合に指定できます。発生元ホストのマッピングが無効な場合は，［固有の拡張属性］編集で属性名にJP1_SOURCEHOSTを指定することで発生元ホスト名の条件を指定できます。

シフトJISコード換算で64キロバイト以内の文字列で指定します。文字列の英大文字・英小文字を区別します。

複数の文字列を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数の文字列を指定できません。

「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

jcoimdefコマンドの-ignorecasehostオプションの指定を「ON」にしている場合に，右側のリストボックスで［正規表現］以外を選択すると，次の属性では文字列の英大文字・小文字を区別しません。

登録ホスト名

発生元ホスト名

［重大度］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

重大度

選択しているラジオボタンによって抑止するイベントが異なります。

［重大度が定義されているすべてのイベント］を選択している場合

重大度が定義されているすべてのイベントを抑止します。

［重大度を指定する］を選択している場合

特定の重大度が設定されたイベントを抑止します。

［緊急］［警戒］［致命的］［エラー］［警告］［通知］［情報］［デバッグ］のどれかから選択できます。

［JP1/SESイベント］を選択している場合

JP1/SESイベントを抑止します。

なお，重大度変更機能を有効にした場合，［重大度］は［重大度(変更前)］と表示されます。重大度変更機能を有効にした場合に，［選択イベント条件入力］ボタンをクリックするか，［繰り返しイベント条件で抑止］メニューを選択すると，変更前の重大度が自動で入力されます。

重大度変更機能については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド」の「5.13　重大度変更機能の設定」を参照してください。

［文字列（入力候補あり）］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

オブジェクトタイプ

登録名タイプ

シフトJISコード換算で64キロバイト以内の文字列で指定します。文字列の英大文字・英小文字を区別します。

複数の文字列を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数の文字列を指定できません。

「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［イベントID］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

イベントID

8桁以内の16進数で指定します。複数のイベントIDを指定する場合，64キロバイト以内の文字列で指定します。制御文字は，指定できません。指定できる範囲は0〜7FFFFFFFです。

複数のイベントIDを指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。

右側のリストボックスでは，指定したイベントIDに対する条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。

［日時］編集（範囲指定）

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

開始時刻

終了時刻

選択しているラジオボタンによって指定方法が異なります。

［日時範囲指定］を選択している場合

年，月，日，時，分，秒を指定します。通算秒を指定するときは，［日時範囲指定］を選択してください。

［現在時刻］ボタンをクリックすると，ボタンをクリックした時間が指定されます。

選択しているラジオボタンによって期間が異なります。

・［期間指定］を選択しているとき

イベント条件の終了日時を期間で指定します。右側のリストボックスでは，［日後］［時間後］［分後］［日前］［時間前］［分前］のどれかを選択します。

・［日時指定］を選択しているとき

イベント条件の終了日時を日時で指定します。

［文字列指定］を選択している場合

シフトJISコード換算で64キロバイト以内の文字列で指定します。文字列で指定するときは，［文字列指定］を選択してください。文字列の英大文字・英小文字を区別します。

複数の文字列を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数の文字列を指定できません。

「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［日時］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

登録時刻

到着時刻

年，月，日，時，分，秒を指定します。

［現在時刻］ボタンをクリックすると，ボタンをクリックした時間が指定されます。

選択しているラジオボタンによって期間が異なります。

［期間指定］を選択している場合

イベント条件の終了日時を期間で指定します。右側のリストボックスでは，［日後］［時間後］［分後］［日前］［時間前］［分前］のどれかを選択します。

［日時指定］を選択している場合

イベント条件の終了日時を日時で指定します。

［固有の拡張属性］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

固有の拡張属性

固有の拡張属性の条件を指定します。

選択するラジオボタンによって，指定できる項目が異なります。

［属性名］を選択している場合

固有の拡張属性の条件を属性名で指定します。

［属性名］テキストボックスでは，32バイトまでの，半角英大文字，半角数字，および半角のアンダーバー（_）で指定します。先頭の文字は，英大文字にします。半角英小文字で入力しても，半角英大文字に変換されます。拡張属性（共通情報）は指定できません。

［項目名］を選択している場合

固有の拡張属性の条件を項目名で指定します。

［項目名］ドロップダウンリストから選択して指定します。表示される項目名はイベント拡張属性定義ファイルの標準ファイルと拡張ファイルに指定した固有の拡張属性です。

［条件］テキストボックスでは，シフトJISコード換算で64キロバイト以内の文字列で指定します。文字列の英大文字・英小文字を区別します。

複数の文字列を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数の文字列を指定できません。

「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。「¥,」および「¥¥」は，それぞれ1バイトです。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［数値］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

登録要因

発行元プロセスID

発行元ユーザーID

発行元グループID

64キロバイト以内の10進数の整数で指定します。0〜9の整数および半角ハイフン（-）だけ指定できます。指定できる値は，-2,147,483,648〜2,147,483,647です。

ただし，複数の数値を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。

右側のリストボックスでは，指定した属性に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。

［適用］

設定内容を反映します。

［抑止項目］

繰り返しイベント条件の抑止項目を指定します。

［繰り返しイベントのイベント一覧表示を抑止する］

繰り返しイベントのイベント一覧表示を抑止する場合は，［繰り返しイベントのイベント一覧表示を抑止する］チェックボックスをチェックします。抑止しない場合は，チェックを外します。デフォルトは，チェックが付いている状態です。

［次のイベントをアクション対象外にする］

繰り返しイベントをアクション対象外にする場合は，［次のイベントをアクション対象外にする］チェックボックスをチェックします。また，アクション対象外にする範囲を［すべての繰り返しイベント］［繰り返し開始イベント以外の繰り返しイベント］のどちらかから選択します。それぞれの違いを次の表に示します。

表3‒14　アクション対象外にする範囲の違い

選択した項目

アクション対象外にする範囲

［すべての繰り返しイベント］

編集中の繰り返しイベント条件に一致するすべての抑止対象のイベントをアクション対象外にします。

［繰り返し開始イベント以外の繰り返しイベント］

編集中の繰り返しイベント条件に一致する抑止対象のイベントのうち，抑止を開始する契機となったイベント（繰り返し開始イベント）以外をアクション対象外にします。

アクション対象外にしない場合は，チェックを外します。デフォルトは，チェックが外れている状態です。

アクション対象外になる抑止対象のイベントについては，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.5.8　大量発生イベントの自動アクション・対処アクションの実行抑止」を参照してください。

どちらか，または両方の項目を必ずチェックしてください。チェックボックスに一つもチェックがない状態で［OK］ボタンをクリックした場合，KAVB0002-Eのメッセージのダイアログボックスが表示されます。

JP1/IM - Managerのバージョンが10-10の場合は，［次のイベントをアクション対象外にする］チェックボックスが［繰り返しイベントをアクション対象外にする］チェックボックスになります。チェックボックスをチェックしたときの動作は，［次のイベントをアクション対象外にする］チェックボックスをチェックして，アクション対象外にする範囲に［すべての繰り返しイベント］を選択した場合と同じです。

3.17.2　［オプション］ページ

［オプション］ページでは，繰り返しイベント条件の同一属性値条件，抑止開始/抑止終了，および抑止継続通知を指定します。

図3‒38　［オプション］ページ（JP1/IM - Managerのバージョンが10-50以降の場合）

図3‒39　［オプション］ページ（JP1/IM - Managerのバージョンが10-10の場合）

JP1/IM - Managerのバージョンが10-10の場合は，表示項目の配置が異なります。また，［抑止継続判定］および［抑止継続処理］が表示されません。

表示項目を次に示します。

［同一属性値条件］

繰り返しイベント条件の同一属性値条件を指定します。

繰り返しイベント条件の同一属性値条件に追加する属性名をドロップダウンリストから選択します。デフォルトは，同一属性値条件が設定されていない状態です。

［追加］

［追加］ボタンをクリックすると，選択している同一属性値条件を，［属性名］の最後尾に追加します。［属性名］は，繰り返しイベント条件に設定されている同一属性値条件を一覧表示します。最大3件の［同一属性値条件］を追加できます。3件表示されている場合は，非活性となります。ドロップダウンリストから，拡張属性（共通情報/固有情報）を選択して，［追加］ボタンをクリックした場合は，［拡張属性（共通情報/固有情報）設定］画面が表示されます。［拡張属性（共通情報/固有情報）設定］画面の詳細については，「3.18　［拡張属性（共通情報/固有情報）設定］画面」を参照してください。

［削除］

［属性名］で1件以上の同一属性値条件を選択すると，［削除］ボタンが活性化して，選択している同一属性値条件を削除できます。

［しきい値］

繰り返しイベント条件のしきい値を指定します。デフォルトは，チェックが外れている状態です。

［有効］

しきい値を設定する場合は，チェックボックスをチェックします。

チェックボックスをチェックすると，［件］，および［秒］が活性化します。

［件］

しきい値の発生件数を指定します。指定できる値は，1〜200件です。デフォルトは，テキストボックスが空欄の状態です。

［秒］

しきい値の発生監視期間を秒単位で指定します。指定できる値は，1〜60秒です。デフォルトは，テキストボックスが空欄の状態です。

［終了監視期間］

繰り返しイベント条件の終了監視期間を指定します。指定できる値は，1〜86,400秒です。デフォルトは300秒です。

［抑止開始イベント］

抑止開始イベントを発行する場合は，［発行する］チェックボックスをチェックします。このチェックボックスをチェックすると，抑止を開始したことを通知する抑止開始イベント（イベントID：00003F58）を発行します。発行しない場合は，チェックを外します。デフォルトは，チェックが外れている状態です。

［抑止終了イベント］

抑止終了イベントを発行する場合は，［発行する］チェックボックスをチェックします。このチェックボックスをチェックすると，抑止を終了したことを通知する抑止終了イベント（イベントID：00003F59）を発行します。発行しない場合は，チェックを外します。デフォルトは，チェックが外れている状態です。

［抑止継続判定］

時間（秒），または件数ごとに繰り返しイベントの監視抑止が継続されているかをJP1/IM - Managerで判定し，継続されている場合にJP1イベントを発行して通知したり，抑止を打ち切ったりするときに指定します。

この項目は，［抑止継続処理］の項目と合わせて指定します。

なお，JP1/IM - Managerのバージョンが10-10の場合は，表示されません。

［有効］

繰り返しイベントの監視抑止が継続されているかを判定する場合は，チェックボックスをチェックします。判定しない場合は，チェックを外します。チェックボックスをチェックすると，［抑止が継続されているかを判定する契機］，および［抑止継続処理］の項目が活性化します。デフォルトは，チェックが外れている状態です。

［抑止が継続されているかを判定する契機］

抑止が継続されているかを判定する契機を選択します。［時間］［件数］のどちらかを選択すると，対応するテキストボックスが活性化します。それぞれの違いを次の表に示します。

表3‒15　抑止が継続されているかを判定する契機の違い

選択した項目

抑止が継続されているかを判定する契機

［時間］

編集中の繰り返しイベント条件に一致するイベントの抑止を開始したあと，テキストボックスに入力した秒数が経過するごとに判定します。例えば，［時間］を選択してテキストボックスに「3600」を入力した場合，3,600秒（1時間）ごとに判定します。

［件数］

編集中の繰り返しイベント条件に一致するイベントの抑止を開始したあと，マネージャーがテキストボックスに入力した件数の繰り返しイベントを取得するごとに判定します。例えば，［件数］を選択してテキストボックスに「100」を入力した場合，編集中の繰り返しイベント条件に一致するイベント100件ごとに判定します。

［時間］のテキストボックスに指定できる値は，1〜86,400秒です。［件数］のテキストボックスに使用できる文字は，1〜1,000,000件です。デフォルトは，テキストボックスが空欄の状態で［時間］が選択されている状態です。

繰り返しイベント条件にしきい値を設定していない場合の抑止が継続されているかを判定する契機については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.4.7　繰り返しイベントの表示抑止が継続されている場合の通知」を参照してください。

繰り返しイベント条件にしきい値を設定している場合の抑止が継続されているかを判定する契機については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.5.7　大量発生イベントの監視抑止が継続されている場合の通知」を参照してください。

［抑止継続処理］

時間（秒），または件数ごとに繰り返しイベントの監視抑止が継続されているかをJP1/IM - Managerで判定し，継続されている場合にJP1イベントを発行して通知したり，抑止を打ち切ったりするときに指定します。

この項目は，［抑止継続判定］の［有効］チェックボックスをチェックすると活性化します。この項目は［抑止継続判定］の項目と合わせて指定します。

なお，JP1/IM - Managerのバージョンが10-10の場合は，表示されません。

［抑止が継続されている場合の処理］

抑止が継続されていると判定された場合の処理を選択します。［抑止継続通知イベントを発行する］［抑止を打ち切る］のどちらかを選択します。それぞれの違いを次の表に示します。

表3‒16　抑止が継続されている場合の処理の違い

選択した項目

抑止が継続されている場合の処理

［抑止継続通知イベントを発行する］

編集中の繰り返しイベント条件に一致するイベントについて，JP1/IM - Managerが「抑止が継続されている」と判断した場合，抑止継続通知イベント（イベントID：00003F65）を発行します。例えば［抑止継続判定］の［抑止が継続されているかを判定する契機］で100件ごとに抑止が継続されているかを判定するように設定しているとき，編集中の繰り返しイベント条件に一致するイベントをJP1/IM - Managerが100件取得するごとに抑止継続通知イベントを発行します。

［抑止を打ち切る］

編集中の繰り返しイベント条件に一致するイベントについて，JP1/IM - Managerが「抑止が継続されている」と判断した場合，抑止を打ち切ります。例えば［抑止継続判定］の［抑止が継続されているかを判定する契機］で3,600秒（一時間）ごとに抑止が継続されているかを判定するように設定しているとき，抑止を開始してから3,600秒後に編集中の繰り返しイベント条件に一致するイベントをJP1/IM - Managerが取得した時点で，抑止を打ち切ります。［抑止を打ち切る］を選択すると，［抑止打ち切り通知イベントを発行する］チェックボックスが活性化します。このチェックボックスをチェックすると，抑止を打ち切ると同時に抑止打ち切り通知イベント（イベントID：00003F60）を発行します。

デフォルトでは［抑止継続通知イベントを発行する］が選択されています。

3.18　［拡張属性（共通情報/固有情報）設定］画面

［拡張属性（共通情報/固有情報）設定］画面では，共通の拡張属性名，または固有の拡張属性名を指定します。

［繰り返しイベント条件設定］画面の［オプション］ページで［同一属性値条件］ドロップダウンリストから，［拡張属性（共通情報/固有情報）］を選択し，［追加］ボタンをクリックすると表示されます。

図3‒40　［拡張属性（共通情報/固有情報）設定］画面

表示項目を次に示します。

［属性名］

拡張属性の，属性名を指定します。

先頭が半角英大文字で，それ以降は半角英大文字，数字，およびアンダーバー（_）から構成される32バイトまでの名称を指定できます。指定できない属性名を指定した場合は，KAVB0509-Eのメッセージのダイアログボックスが表示されます。繰り返しイベント条件の同一属性値条件ですでに指定されている属性と同じ名称を指定した場合は，KAVB0255-Eのメッセージのダイアログボックスが表示されます。

3.19　［繰り返しイベント条件一覧］画面

［繰り返しイベント条件一覧］画面では，繰り返しイベント監視抑止機能の繰り返しイベント条件を一覧表示します。

この画面は［イベントコンソール］画面で，［オプション］−［繰り返しイベント条件設定］を選択すると表示されます。

［繰り返しイベント条件一覧］画面の使用は，JP1_Console_Admin権限が必要です。繰り返しイベント監視抑止機能が無効なセントラルコンソールにログインすると使用できません。

［繰り返しイベント条件一覧］画面を次に示します。

図3‒41　［繰り返しイベント条件一覧］画面

表示項目を次に示します。

［繰り返しイベント条件一覧］

繰り返しイベント条件が，一覧表示されます。上に表示されている繰り返しイベント条件ほど，優先順位が高くなります。

最大2,500件の，繰り返しイベント条件を一覧表示できます。繰り返しイベント条件は，複数選択できます。

[図データ]編集アイコン

繰り返しイベント条件を追加，または編集した場合に表示されます。［適用］ボタンをクリックして，セントラルコンソールに反映できた場合は，[図データ]編集アイコンは表示されなくなります。

［適用］

チェックした繰り返しイベント条件が，適用中となります。

［種別］

追加繰り返しイベント条件の場合，アイコン（[図データ]）が表示されます。追加繰り返しイベント条件でない場合は，空白となります。

［繰り返しイベント条件名］

繰り返しイベント条件の繰り返しイベント条件名を表示します。

［コメント］

繰り返しイベント条件に設定されているコメントを表示します。

［追加］

［繰り返しイベント条件一覧］画面に繰り返しイベント条件を追加するボタンです。［追加］ボタンをクリックした場合，［繰り返しイベント条件設定］画面が表示されます。［繰り返しイベント条件設定］画面の詳細については，「3.17　［繰り返しイベント条件設定］画面」を参照してください。［繰り返しイベント条件設定］画面の［OK］ボタンをクリックすると［繰り返しイベント条件一覧］の最後尾に繰り返しイベント条件が追加されます。繰り返しイベント条件が最大件数に達している場合，［追加］ボタンは非活性になります。

［編集］

［繰り返しイベント条件一覧］で選択している繰り返しイベント条件を編集するボタンです。［編集］ボタンをクリックした場合，［繰り返しイベント条件設定］画面が表示されて，［繰り返しイベント条件一覧］で選択していた繰り返しイベント条件の内容が表示されます。［繰り返しイベント条件設定］画面の詳細については，「3.17　［繰り返しイベント条件設定］画面」を参照してください。［繰り返しイベント条件設定］画面の［OK］ボタンをクリックすると，定義内容が反映されます。［繰り返しイベント条件一覧］で繰り返しイベント条件を1件選択すると活性化し，それ以外の場合は非活性となります。

［複製］

［繰り返しイベント条件一覧］で選択している繰り返しイベント条件の複製を作成するボタンです。作成した繰り返しイベント条件を［繰り返しイベント条件一覧］の最後尾に追加します。複製した繰り返しイベント条件の繰り返しイベント条件名は，複製元の繰り返しイベント条件名の先頭に「コピー」の文字列が追加され，「コピー複製元の繰り返しイベント条件名」となります。「コピー 複製元の繰り返しイベント条件名」がすでに登録されている場合は，「コピー」の後ろに半角数字を付加して，「コピー半角数字 複製元の繰り返しイベント条件名」となります。半角数字は2から始まり，繰り返しイベント条件名が重複しないように2，3，4と昇順に増えていきます。繰り返しイベント条件が最大件数に達していない場合に，［繰り返しイベント条件一覧］で繰り返しイベント条件を1件選択すると，［複製］ボタンは活性化します。繰り返しイベント条件が最大件数に達している場合は，［複製］ボタンは非活性となります。また，繰り返しイベント条件が未選択の場合，および複数選択している場合は，非活性となります。

［削除］

［繰り返しイベント条件一覧］で選択している繰り返しイベント条件を削除するボタンです。［繰り返しイベント条件一覧］で選択している，複数の繰り返しイベント条件を削除できます。［削除］ボタンをクリックすると，KAVB0253-Q のメッセージのメッセージダイアログが表示されます。［はい］ボタンをクリックすると，［繰り返しイベント条件一覧］で選択している繰り返しイベント条件が削除されます。繰り返しイベント条件が0件の場合，［削除］ボタンは非活性となります。1件以上ある場合は，［繰り返しイベント条件一覧］で繰り返しイベント条件を1件以上選択すると活性化します。

［種別変更］

［繰り返しイベント条件一覧］で選択している繰り返しイベント条件の種別を変更するボタンです。複数の，繰り返しイベント条件の種別を変更できます。［種別変更］ボタンをクリックすると，KAVB1148-Qのメッセージのメッセージダイアログが表示されます。［はい］ボタンをクリックすると，［繰り返しイベント条件一覧］で選択しているすべての追加繰り返しイベント条件を繰り返しイベント条件に変更します。なお，繰り返しイベント条件一覧の［適用］，［繰り返しイベント条件名］，および［コメント］は変更されません。繰り返しイベント条件を選択していても，繰り返しイベント条件の種別は変更されません。追加繰り返しイベント条件が0件の場合，［種別変更］ボタンは非活性となります。1件以上ある場合は，［繰り返しイベント条件一覧］で追加繰り返しイベント条件を1件以上選択すると活性化します。追加繰り返しイベント条件から繰り返しイベント条件に誤って種別を変更してしまった場合は，［適用］ボタンをクリックする前に［繰り返しイベント条件一覧］画面の［閉じる］ボタンをクリックして変更内容をキャンセルしてください。

［上へ移動］

［繰り返しイベント条件一覧］で選択しているすべての繰り返しイベント条件を1行上へ移動します。次の条件のどれか一つが成立する場合，［上へ移動］ボタンは，非活性になります。それ以外の場合は，活性化します。

繰り返しイベント条件を1件も選択していない。

［繰り返しイベント条件一覧］の先頭の繰り返しイベント条件を選択している。

選択している繰り返しイベント条件が連続していない。

［下へ移動］

［繰り返しイベント条件一覧］で選択しているすべての繰り返しイベント条件を1行下へ移動します。次の条件のどれか一つが成立する場合，［下へ移動］ボタンは，非活性になります。それ以外の場合は，活性化します。

繰り返しイベント条件を1件も選択していない。

［繰り返しイベント条件一覧］の最後尾の繰り返しイベント条件を選択している。

選択している繰り返しイベント条件が連続していない。

［適用］

［繰り返しイベント条件一覧］画面で表示している設定内容をセントラルコンソールに反映します。繰り返しイベント条件を変更していない監視抑止中の繰り返しイベントは，監視抑止を続行し，終了しません。繰り返しイベント条件を変更した監視抑止中の繰り返しイベントは，監視抑止を終了します。次の操作を実施すると繰り返しイベント条件を変更したと見なされます。

［繰り返しイベント条件一覧］で［適用］チェックボックスの状態を変更した。

［編集］ボタンで［繰り返しイベント条件設定］画面を表示し，［OK］ボタンをクリックした。

繰り返しイベント条件を削除した。

3.20　［重大度変更定義一覧］画面

［重大度変更定義一覧］画面では，重大度変更機能の重大度変更定義を一覧表示します。

この画面は［イベントコンソール］画面で，［オプション］−［重大度変更定義］を選択すると表示されます。

［重大度変更定義一覧］画面の使用は，JP1_Console_Admin権限が必要です。重大度変更機能が無効なセントラルコンソールにログインすると使用できません。

［重大度変更定義一覧］画面を次に示します。

図3‒42　［重大度変更定義一覧］画面

表示項目を次に示します。

［重大度変更定義一覧］

重大度変更定義が，一覧表示されます。上に表示されている重大度変更定義ほど，優先順位が高くなります。

最大1,000件の，重大度変更定義を一覧表示できます。重大度変更定義は，複数選択できます。

［適用］

チェックした重大度変更定義が，適用中となります。

［種別］

追加重大度変更定義の場合，アイコン（[図データ]）が表示されます。追加重大度変更定義でない場合は，空白となります。

［重大度変更定義名］

重大度変更定義の重大度変更定義名を表示します。

［コメント］

重大度変更定義に設定されているコメントを表示します。

［追加］

［重大度変更定義一覧］画面に重大度変更定義を追加するボタンです。［追加］ボタンをクリックした場合，［重大度変更定義設定］画面が表示されます。［重大度変更定義設定］画面の詳細については，「3.21　［重大度変更定義設定］画面（［追加重大度変更定義設定］画面）」を参照してください。［重大度変更定義設定］画面の［OK］ボタンをクリックすると［重大度変更定義一覧］の最後尾に重大度変更定義が追加されます。重大度変更定義が最大件数に達している場合，［追加］ボタンは非活性になります。

［編集］

［重大度変更定義一覧］で選択している重大度変更定義を編集するボタンです。［編集］ボタンをクリックした場合，［重大度変更定義設定］画面が表示されて，［重大度変更定義一覧］で選択していた重大度変更定義の内容が表示されます。［重大度変更定義設定］画面の詳細については，「3.21　［重大度変更定義設定］画面（［追加重大度変更定義設定］画面）」を参照してください。［重大度変更定義設定］画面の［OK］ボタンをクリックすると，定義内容が反映されます。［重大度変更定義一覧］で重大度変更定義を1件選択すると活性化し，それ以外の場合は非活性となります。

［複製］

［重大度変更定義一覧］で選択している重大度変更定義の複製を作成するボタンです。作成した重大度変更定義を［重大度変更定義一覧］の最後尾に追加します。複製した重大度変更定義の重大度変更定義名は，複製元の重大度変更定義名の先頭に「コピー」の文字列が追加され，「コピー複製元の重大度変更定義名」となります。「コピー 複製元の重大度変更定義名」がすでに登録されている場合は，「コピー」の後ろに半角数字を付加して，「コピー半角数字 複製元の重大度変更定義名」となります。半角数字は2から始まり，重大度変更定義名が重複しないように2，3，4と昇順に増えていきます。重大度変更定義が最大件数に達していない場合に，［重大度変更定義一覧］で重大度変更定義を1件選択すると，［複製］ボタンは活性化します。重大度変更定義が最大件数に達している場合は，［複製］ボタンは非活性となります。また，重大度変更定義が未選択の場合，および複数選択している場合は，非活性となります。

［削除］

［重大度変更定義一覧］で選択している重大度変更定義を削除するボタンです。［重大度変更定義一覧］で選択している，複数の重大度変更定義を削除できます。［削除］ボタンをクリックすると，KAVB0253-Q のメッセージのメッセージダイアログが表示されます。［はい］ボタンをクリックすると，［重大度変更定義一覧］で選択している重大度変更定義が削除されます。重大度変更定義が0件の場合，［削除］ボタンは非活性となります。1件以上ある場合は，［重大度変更定義一覧］で重大度変更定義を1件以上選択すると活性化します。

［種別変更］

［重大度変更定義一覧］で選択している重大度変更定義の種別を変更するボタンです。複数の，重大度変更定義の種別を変更できます。［種別変更］ボタンをクリックすると，KAVB1148-Qのメッセージのメッセージダイアログが表示されます。［はい］ボタンをクリックすると，［重大度変更定義一覧］で選択しているすべての追加重大度変更定義を重大度変更定義に変更します。なお，重大度変更定義一覧の［適用］，［重大度変更定義名］，および［コメント］は変更されません。重大度変更定義を選択していても，重大度変更定義の種別は変更されません。追加重大度変更定義が0件の場合，［種別変更］ボタンは非活性となります。1件以上ある場合は，［重大度変更定義一覧］で追加重大度変更定義を1件以上選択すると活性化します。追加重大度変更定義から重大度変更定義に誤って種別を変更してしまった場合は，［適用］ボタンをクリックする前に［重大度変更定義一覧］画面の［閉じる］ボタンをクリックして変更内容をキャンセルしてください。

［上へ移動］

［重大度変更定義一覧］で選択しているすべての重大度変更定義を1行上へ移動します。次の条件のどれか一つが成立する場合，［上へ移動］ボタンは，非活性になります。それ以外の場合は，活性化します。

・重大度変更定義を1件も選択していない。

・［重大度変更定義一覧］の先頭の重大度変更定義を選択している。

・選択している重大度変更定義が連続していない。

［下へ移動］

［重大度変更定義一覧］で選択しているすべての重大度変更定義を1行下へ移動します。次の条件のどれか一つが成立する場合，［下へ移動］ボタンは，非活性になります。それ以外の場合は，活性化します。

・重大度変更定義を1件も選択していない。

・［重大度変更定義一覧］の最後尾の重大度変更定義を選択している。

・選択している重大度変更定義が連続していない。

［適用］

［重大度変更定義一覧］画面で表示している設定内容をセントラルコンソールに反映します。

3.21　［重大度変更定義設定］画面（［追加重大度変更定義設定］画面）

［重大度変更定義設定］画面（［追加重大度変更定義設定］画面）では，重大度変更機能の重大度変更定義を編集して登録します。表示方法によって，［重大度変更定義設定］または［追加重大度変更定義設定］となります。

この画面の表示方法を次に示します。

［重大度変更定義設定］画面

［重大度変更定義一覧］画面で，［追加］ボタンをクリックする。

［重大度変更定義一覧］画面で，重大度変更定義を1件選択し，［編集］ボタンをクリックする。

［重大度変更定義一覧］画面で，重大度変更定義一覧から項目を選択し，ダブルクリックする。

［追加重大度変更定義設定］画面

［イベントコンソール］画面のイベント一覧で，重大度変更定義のイベントのうち一つを選択したあと，［表示］−［重大度変更定義を設定］，または右クリックで表示されるポップアップメニューから［重大度変更定義を設定］メニューを選択する。

この画面で設定するイベント条件の中に，条件を何も設定していないイベント条件がある場合，すべてのJP1イベントをイベント条件に一致すると見なします。

なお，［重大度変更定義設定］画面（［追加重大度変更定義設定］画面）を表示するには，JP1_Console_Admin権限が必要です。また，業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1 資源グループとJP1権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.1.4(2)　JP1ユーザーに対するJP1資源グループとJP1権限レベルの割り当て」を参照してください。

この画面で重大度変更定義を設定し，［OK］ボタンをクリックすると，設定した内容が［重大度変更定義一覧］画面に追加されます※。

注※　設定が有効になるのは次の場合です。

［重大度変更定義一覧］画面で［適用］ボタンをクリックした場合

［重大度変更定義を設定］メニュー経由で設定し，［OK］ボタンをクリックした場合

［重大度変更定義設定］画面および［追加重大度変更定義設定］画面を次に示します。

図3‒43　［重大度変更定義設定］画面

図3‒44　［追加重大度変更定義設定］画面

表示項目を次に示します。

［重大度変更定義名］

重大度変更定義の名称を入力します。Windowsの場合はシフトJISコード，UNIXの場合はJP1/IM - Managerの動作する言語コードで換算し1〜50バイトの文字列で指定します。指定できる文字は，制御文字（0x00〜0x1F，0x7F〜0x9F）以外の文字列です。

［重大度変更定義設定］画面を起動すると，初期値が入力されて表示されます。入力される初期値は，［重大度変更定義を設定］メニューから［追加重大度変更定義設定］画面を起動した場合と，［重大度変更定義一覧］画面から起動した場合で異なります。［重大度変更定義一覧］画面から［重大度変更定義設定］画面を起動した場合の初期値は，「重大度変更定義n」となります。［重大度変更定義を設定］メニューから［追加重大度変更定義設定］画面を起動した場合の初期値は，「重大度変更自動入力定義ファイルに設定した値n」が表示されます。初期値は，重大度変更定義自動入力定義ファイルで変更できます。nはすでに定義されている重大度変更定義名と重複しないように，1から重大度変更定義の最大定義数のうち最小の数値（半角）が設定されます。表示された文字列は，編集できます。

［重大度変更定義一覧］ですでに表示されている重大度変更定義と同じ名称を指定した場合は，KAVB0252-Eのメッセージのダイアログボックスが表示されます。

［コメント］

重大度変更定義に対するコメントをWindowsの場合はシフトJISコード，UNIXの場合はJP1/IM - Managerの動作する言語コードで換算し1,024バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，制御文字（0x00〜0x1F，0x7F〜0x9F）以外の文字列です。［重大度変更定義一覧］画面から起動した場合は，空欄です。［重大度変更定義を設定］メニューから起動した場合は，重大度変更定義を追加したJP1ユーザー名と追加した日時（YYYY/MM/DD hh:mm:ss）が表示されます。なお，追加した日時のタイムゾーンは，JP1/IM - Viewのタイムゾーンです。表示された文字列は，編集できます。

［イベント条件］

重大度変更定義の条件を一覧表示します。上に表示されているイベント条件ほど，優先順位が高くなります。それぞれのイベント条件は，AND条件となります。

［属性名］欄にイベント条件の属性名を表示します。固有の拡張属性を条件に指定した場合，ユーザーが属性名として指定した文字列の先頭に，「E.」を付けて表示します。例えば，「TEST」と指定した場合，「E.TEST」と表示されます。

［属性値］欄に属性値を表示します。複数指定した場合，「,」（半角コンマ）で区切ります。

［条件］欄にイベント条件の比較（「から始まる」，「と一致する」，「と一致しない」，「を含む」，「を含まない」，「正規表現」のどれか）を表示します。

［選択イベント条件入力］

［イベントコンソール］画面で選択しているJP1 イベントの属性値が，自動的に条件一覧に入力されます。［選択イベント条件入力］ボタンをクリックしたときの動作は次の表のようになります。なお，表内のバイト数はWindows の場合はシフトJISコード，UNIX の場合はJP1/IM - Manager の動作する言語コードで換算したものです。

表3‒17　［選択イベント条件入力］ボタンをクリックしたときの動作

イベント属性値

動作

長さ

制御文字※1

4,096バイト以下

なし

イベント属性値がすべて反映される。

オプション条件を指定できる属性の場合は，［と一致する］が選択される。

あり

制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映される。

オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択される。

4,097バイト以上

なし

4,096バイトまでの文字※2が，条件一覧の条件値として反映される。

オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択される。

4,096バイト以内の文字列にあり

制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映される。

オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択される。

4,097バイト以降の文字列にあり

4,096バイトまでの文字※2が，条件一覧の条件値として反映される。

オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択される。

注※1

イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれるかどうかを示します。

注※2

4,096バイト目がマルチバイト文字の一部の場合，4,096バイト目を含む文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映されます。

なお，選択しているJP1イベントの情報がイベント情報マッピング定義でマッピングされている場合は，マッピングしている表示項目の属性値および固有の拡張属性値が，条件一覧に入力されません。イベント情報マッピング定義の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 運用ガイド」の「6.9.2　JP1イベントの固有の拡張属性を表示する（イベント情報のマッピング）」を参照してください。

［追加］

新規にイベント条件を追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。クリックすると，設定していないイベント条件がイベント条件の一覧の最後尾に追加されます。最大256件のイベント条件を追加できます。

［削除］

選択しているイベント条件を削除する場合は，［削除］ボタンをクリックします。

［上へ移動］

一覧で選択したイベント条件を，1行上へ移動します。イベント条件の優先順位を変更するために使用します。

［下へ移動］

一覧で選択したイベント条件を，1行下へ移動します。イベント条件の優先順位を変更するために使用します。

イベント条件の編集領域

重大度変更定義のイベント条件を編集する領域です。選択する属性によって表示される領域が異なります。表示される領域の説明を次に示します。

なお，［重大度変更定義を設定］メニューから起動した場合は，画面を開いたときに選択していたJP1イベントの属性名と属性値が条件として自動的に設定されます。自動的に設定する対象となる属性名および属性値は，重大度変更定義自動入力定義ファイルで設定できます。属性値がWindowsの場合はシフトJISコード，UNIXの場合はJP1/IM - Managerの動作する言語コードで換算し4,096バイトを超えた場合および属性値に制御文字がある場合の動作は，［選択イベント条件入力］と同じです。重大度変更定義自動入力定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「重大度変更定義自動入力定義ファイル（chsev_auto_list.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

［文字列］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

・発生元ホスト名

・登録ホスト名

・オブジェクト名

・登録名

・事象種別

・ユーザー名

・メッセージ

・プロダクト名

・送信先イベントサーバ名

・発行元ユーザー名

・発行元グループ名

・オブジェクトID

・終了コード

登録ホスト名および発生元ホスト名には，統合監視DBおよびIM構成管理DBが有効な場合，パス表記で業務グループ名を指定することもできます。条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。統合監視DBおよびIM構成管理DBが無効な場合，および［と一致する］［と一致しない］以外を選択した場合，パス表記で業務グループ名を指定しても，ホスト名として扱われます。

また，発生元ホスト名は，発生元ホストのマッピングが有効な場合に指定できます。発生元ホストのマッピングが無効な場合は，［固有の拡張属性］編集で属性名にJP1_SOURCEHOSTを指定することで発生元ホスト名の条件を指定できます。

Windowsの場合はシフトJISコード，UNIXの場合はJP1/IM - Managerの動作する言語コードで換算し4キロバイト以内の文字列で指定します。文字列の英大文字・英小文字を区別します。

複数の文字列を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数の文字列を指定できません。

「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

jcoimdefコマンドの-ignorecasehostオプションの指定を「ON」にしている場合に，右側のリストボックスで［正規表現］以外を選択すると，次の属性では文字列の英大文字・小文字を区別しません。

・登録ホスト名

・発生元ホスト名

文字列にタブ，改行コード，半角コンマを指定したい場合，次のように指定してください。

表3‒18　［文字列］編集に文字列にタブ，改行コード，半角コンマを指定する方法

項番

指定したい値

指定方法

1

タブ（0x09）

¥t

2

改行コードLF（0x0a）

¥n

3

改行コードCR（0x0d）

¥r

4

半角コンマ（0x2c）

区切り文字として使用する場合

,

通常の文字列として使用する場合にリストボックスで［正規表現］を指定しているとき

,

通常の文字列として使用する場合にリストボックスで［正規表現］以外を指定しているとき

¥,

タブ，改行コードを［重大度変更定義設定］画面および［追加重大度変更定義設定］画面から指定する方法は，重大度変更定義ファイル（jcochsev.conf）に記述する場合と異なります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「重大度変更定義ファイル（jcochsev.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

［重大度(変更前)］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

・重大度(変更前)

［緊急］［警戒］［致命的］［エラー］［警告］［通知］［情報］［デバッグ］のどれかから選択できます。［選択イベント条件入力］ボタンをクリックするか，［重大度変更定義を設定］メニューを選択すると，変更前の重大度が自動で入力されます。

［文字列（入力候補あり）］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

・オブジェクトタイプ

・登録名タイプ

Windowsの場合はシフトJISコード，UNIXの場合はJP1/IM - Managerの動作する言語コードで換算し4キロバイト以内の文字列で指定します。文字列の英大文字・英小文字を区別します。

複数の文字列を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数の文字列を指定できません。

「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

文字列にタブ，改行コード，半角コンマを指定したい場合，次のように指定してください。

表3‒19　［文字列（入力候補あり）］編集に文字列にタブ，改行コード，半角コンマを指定する方法

項番

指定したい値

指定方法

1

タブ（0x09）

¥t

2

改行コードLF（0x0a）

¥n

3

改行コードCR（0x0d）

¥r

4

半角コンマ（0x2c）

区切り文字として使用する場合

,

通常の文字列として使用する場合にリストボックスで［正規表現］を指定しているとき

,

通常の文字列として使用する場合にリストボックスで［正規表現］以外を指定しているとき

¥,

タブ，改行コードを［重大度変更定義設定］画面および［追加重大度変更定義設定］画面から指定する方法は，重大度変更定義ファイル（jcochsev.conf）に記述する場合と異なります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「重大度変更定義ファイル（jcochsev.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

［イベントID］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

・イベントID

8桁以内の16進数で指定します。複数のイベントIDを指定する場合，4キロバイト以内の文字列で指定します。制御文字は，指定できません。指定できる範囲は0〜7FFFFFFFです。

複数のイベントIDを指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。

右側のリストボックスでは，指定したイベントIDに対する条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。

［固有の拡張属性］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

・固有の拡張属性

固有の拡張属性の条件を指定します。

選択するラジオボタンによって，指定できる項目が異なります。

［属性名］を選択している場合

固有の拡張属性の条件を属性名で指定します。

［属性名］テキストボックスでは，32バイトまでの，半角英大文字，半角数字，および半角のアンダーバー（_）で指定します。先頭の文字は，英大文字にします。半角英小文字で入力しても，半角英大文字に変換されます。拡張属性（共通情報）は指定できません。

［項目名］を選択している場合

固有の拡張属性の条件を項目名で指定します。

［項目名］ドロップダウンリストから選択して指定します。表示される項目名はイベント拡張属性定義ファイルの標準ファイルと拡張ファイルに指定した固有の拡張属性です。

［条件］テキストボックスでは，Windowsの場合はシフトJISコード，UNIXの場合はJP1/IM - Managerの動作する言語コードで換算し4キロバイト以内の文字列で指定します。文字列の英大文字・英小文字を区別します。

複数の文字列を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数の文字列を指定できません。

「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。「¥,」および「¥¥」は，それぞれ1バイトです。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［数値］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

・登録要因

・発行元プロセスID

・発行元ユーザーID

・発行元グループID

4キロバイト以内の10進数の整数で指定します。0〜9の整数および半角ハイフン（-）だけ指定できます。指定できる値は，-2,147,483,648〜2,147,483,647です。

ただし，複数の数値を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。

右側のリストボックスでは，指定した属性に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。

［適用］

設定内容を反映します。

［変更後の重大度］

重大度変更定義の変更後の重大度を指定します。

［緊急］［警戒］［致命的］［エラー］［警告］［通知］［情報］［デバッグ］のどれかから選択できます。

3.22　［表示メッセージ変更定義一覧］画面

［表示メッセージ変更定義一覧］画面では，表示メッセージ変更設定機能の表示メッセージ変更定義を一覧表示します。

この画面は［イベントコンソール］画面で，［オプション］−［表示メッセージ変更定義］を選択すると表示されます。

［表示メッセージ変更定義一覧］画面の使用は，JP1_Console_Admin権限が必要です。表示メッセージ変更設定機能が無効なセントラルコンソールにログインすると使用できません。

［表示メッセージ変更定義一覧］画面を次に示します。

図3‒45　［表示メッセージ変更定義一覧］画面

表示項目を次に示します。

［表示メッセージ変更定義一覧］

表示メッセージ変更定義が，一覧表示されます。上に表示されている表示メッセージ変更定義ほど，優先順位が高くなります。

最大3,000件の，表示メッセージ変更定義を一覧表示できます。

表示メッセージ変更定義は，複数選択できます。

［適用］

チェックした表示メッセージ変更定義が，適用中となります。

［種別］

追加表示メッセージ変更定義の場合，アイコン（[図データ]）が表示されます。追加表示メッセージ変更定義でない場合は，空白となります。

［表示メッセージ変更定義名］

表示メッセージ変更定義の表示メッセージ変更定義名を表示します。

［コメント］

表示メッセージ変更定義に設定されているコメントを表示します。

［追加］

［表示メッセージ変更定義一覧］に表示メッセージ変更定義を追加するボタンです。［追加］ボタンをクリックした場合，［表示メッセージ変更定義設定］画面が表示されます。［表示メッセージ変更定義設定］画面の詳細については，「3.23　［表示メッセージ変更定義設定］画面（［追加表示メッセージ変更定義設定］画面）」を参照してください。［表示メッセージ変更定義設定］画面の［OK］ボタンをクリックすると［表示メッセージ変更定義一覧］の最後尾に表示メッセージ変更定義が追加されます。表示メッセージ変更定義が最大件数に達している場合，［追加］ボタンは非活性になります。

［編集］

［表示メッセージ変更定義一覧］で選択している表示メッセージ変更定義を編集するボタンです。［編集］ボタンをクリックした場合，［表示メッセージ変更定義設定］画面が表示されて，［表示メッセージ変更定義一覧］で選択していた表示メッセージ変更定義の内容が表示されます。［表示メッセージ変更定義設定］画面の詳細については，「3.23　［表示メッセージ変更定義設定］画面（［追加表示メッセージ変更定義設定］画面）」を参照してください。［表示メッセージ変更定義設定］画面の［OK］ボタンをクリックすると，定義内容が反映されます。［表示メッセージ変更定義一覧］で表示メッセージ変更定義を1件選択すると活性化し，それ以外の場合は非活性となります。

［複製］

［表示メッセージ変更定義一覧］で選択している表示メッセージ変更定義の複製を作成するボタンです。作成した表示メッセージ変更定義を［表示メッセージ変更定義一覧］の最後尾に追加します。複製した表示メッセージ変更定義の名称は，複製元の表示メッセージ変更定義名の先頭に「コピー」の文字列が追加され，「コピー複製元の表示メッセージ変更定義名」となります。「コピー 複製元の表示メッセージ変更定義名」がすでに登録されている場合は，「コピー」の後ろに半角数字を付加して，「コピー半角数字 複製元の表示メッセージ変更定義名」となります。半角数字は2から始まり，表示メッセージ変更定義名が重複しないように2，3，4と昇順に増えていきます。表示メッセージ変更定義が最大件数に達していない場合に，［表示メッセージ変更定義一覧］で表示メッセージ変更定義を1件選択すると，［複製］ボタンは活性化します。表示メッセージ変更定義が最大件数に達している場合は，［複製］ボタンは非活性となります。また，表示メッセージ変更定義が未選択の場合，および複数選択している場合は，非活性となります。

［削除］

［表示メッセージ変更定義一覧］で選択している表示メッセージ変更定義を削除するボタンです。［表示メッセージ変更定義一覧］で選択している，複数の表示メッセージ変更定義を削除できます。［削除］ボタンをクリックすると，KAVB0253-Qのメッセージのメッセージダイアログが表示されます。［はい］ボタンをクリックすると，［表示メッセージ変更定義一覧］で選択している表示メッセージ変更定義が削除されます。表示メッセージ変更定義が0件の場合，［削除］ボタンは非活性となります。1件以上ある場合は，［表示メッセージ変更定義一覧］で表示メッセージ変更定義を1件以上選択すると活性化します。

［種別変更］

［表示メッセージ変更定義一覧］で選択している追加表示メッセージ変更定義の種別を変更するボタンです。複数の，追加表示メッセージ変更定義の種別を変更できます。［種別変更］ボタンをクリックすると，KAVB1148-Qのメッセージのメッセージダイアログが表示されます。［はい］ボタンをクリックすると，［表示メッセージ変更定義一覧］で選択しているすべての追加表示メッセージ変更定義の種別を表示メッセージ変更定義に変更します。なお，表示メッセージ変更定義一覧の［適用］，［表示メッセージ変更定義名］，および［コメント］は変更されません。表示メッセージ変更定義を選択していても，表示メッセージ変更定義の種別は変更されません。追加表示メッセージ変更定義が0件の場合，［種別変更］ボタンは非活性となります。1件以上ある場合は，［表示メッセージ変更定義一覧］で追加表示メッセージ変更定義を1件以上選択すると活性化します。追加表示メッセージ変更定義から表示メッセージ変更定義に誤って種別を変更してしまった場合は，［適用］ボタンをクリックする前に［表示メッセージ変更定義一覧］画面の［閉じる］ボタンをクリックして変更内容をキャンセルしてください。

［上へ移動］

［表示メッセージ変更定義一覧］で選択しているすべての表示メッセージ変更定義を1行上へ移動します。次の条件のどれか一つが成立する場合，［上へ移動］ボタンは，非活性になります。それ以外の場合は，活性化します。

・表示メッセージ変更定義を1件も選択していない。

・［表示メッセージ変更定義一覧］の先頭の表示メッセージ変更定義を選択している。

・選択している表示メッセージ変更定義が連続していない。

［下へ移動］

［表示メッセージ変更定義一覧］で選択しているすべての表示メッセージ変更定義を1行下へ移動します。次の条件のどれか一つが成立する場合，［下へ移動］ボタンは，非活性になります。それ以外の場合は，活性化します。

・表示メッセージ変更定義を1件も選択していない。

・［表示メッセージ変更定義一覧］の最後尾の表示メッセージ変更定義を選択している。

・選択している表示メッセージ変更定義が連続していない。

［適用］

［表示メッセージ変更定義一覧］画面で表示している設定内容をセントラルコンソールに反映します。

3.23　［表示メッセージ変更定義設定］画面（［追加表示メッセージ変更定義設定］画面）

［表示メッセージ変更定義設定］画面（［追加表示メッセージ変更定義設定］画面）では，表示メッセージ変更機能の表示メッセージ変更定義を編集して登録します。表示方法によって，［表示メッセージ変更定義設定］または［追加表示メッセージ変更定義設定］となります。

この画面の表示方法を次に示します。

［表示メッセージ変更定義設定］画面

［表示メッセージ変更定義一覧］画面で，［追加］ボタンをクリックする。

［表示メッセージ変更定義一覧］画面で，表示メッセージ変更定義を1件選択し，［編集］ボタンをクリックする。

［表示メッセージ変更定義一覧］画面で，表示メッセージ変更定義一覧から項目を選択し，ダブルクリックする。

［追加表示メッセージ変更定義設定］画面

［イベントコンソール］画面のイベント一覧で，表示メッセージ変更定義のイベントのうち一つを選択したあと，［表示］−［表示メッセージ変更定義を設定］，または右クリックで表示されるポップアップメニューから［表示メッセージ変更定義を設定］メニューを選択する。

この画面で設定するイベント条件の中に，条件を何も設定していないイベント条件がある場合，すべてのJP1イベントをイベント条件に一致すると見なします。

なお，［表示メッセージ変更定義設定］画面（［追加表示メッセージ変更定義設定］画面）を表示するには，JP1_Console_Admin権限が必要です。また，業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1 資源グループとJP1権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.1.4(2)　JP1ユーザーに対するJP1資源グループとJP1権限レベルの割り当て」を参照してください。

この画面で表示メッセージ変更定義を設定し，［OK］ボタンをクリックすると，設定した内容が［表示メッセージ変更定義一覧］画面に追加されます※。

注※　設定が有効になるのは次の場合です。

［表示メッセージ変更定義一覧］画面で［適用］ボタンをクリックした場合

［表示メッセージ変更定義を設定］メニュー経由で設定し，［OK］ボタンをクリックした場合

［表示メッセージ変更定義設定］画面および［追加表示メッセージ変更定義設定］画面を次に示します。

図3‒46　［表示メッセージ変更定義設定］画面

図3‒47　［追加表示メッセージ変更定義設定］画面

表示項目を次に示します。

［表示メッセージ変更定義名］

表示メッセージ変更定義の名称を入力します。JP1/IM - ManagerがWindowsの場合はシフトJISコード，UNIXの場合はJP1/IM - Managerの動作する言語コードで換算し，1〜50バイトの文字列で指定します。指定できる文字は，制御文字（0x00〜0x1F，0x7F〜0x9F）以外の文字列です。

［表示メッセージ変更定義設定］画面を起動すると，初期値が入力されて表示されます。入力される初期値は，［表示メッセージ変更定義一覧］画面から起動した場合と，［表示メッセージ変更定義を設定］メニューから［追加表示メッセージ変更定義設定］画面を起動した場合で異なります。［表示メッセージ変更定義一覧］画面から［表示メッセージ変更定義設定］画面を起動した場合の初期値は，「表示メッセージ変更定義n」となります。［表示メッセージ変更定義を設定］メニューから［追加表示メッセージ変更定義設定］画面を起動した場合の初期値は，「表示メッセージ変更定義自動入力定義ファイルで設定した値n」が表示されます。初期値は，表示メッセージ変更定義自動入力定義ファイルで変更できます。nはすでに定義されている表示メッセージ変更定義名と重複しないように，1から表示メッセージ変更定義の最大定義数のうち最小の数値（半角）が設定されます。表示された文字列は，編集できます。

［表示メッセージ変更定義一覧］ですでに表示されている表示メッセージ変更定義と同じ名称を指定した場合は，KAVB0252-Eのメッセージのダイアログボックスが表示されます。

［コメント］

表示メッセージ変更定義に対するコメントを指定します。JP1/IM - ManagerがWindowsの場合はシフトJISコード，UNIXの場合はJP1/IM - Managerの動作する言語コードで換算し，1,024バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，制御文字（0x00〜0x1F，0x7F〜0x9F）以外の文字列です。［表示メッセージ変更定義一覧］画面から起動した場合は，空欄です。［表示メッセージ変更定義を設定］メニューから起動した場合は，表示メッセージ変更定義を追加したJP1ユーザー名と追加した日時（YYYY/MM/DD hh:mm:ss）が表示されます。なお，追加した日時のタイムゾーンは，JP1/IM - Viewのタイムゾーンです。表示された文字列は，編集できます。

［イベント条件］

表示メッセージ変更定義の条件を一覧表示します。上に表示されているイベント条件ほど，優先順位が高くなります。それぞれのイベント条件は，AND条件となります。

［属性名］欄にイベント条件の属性名を表示します。固有の拡張属性を条件に指定した場合，ユーザーが属性名として指定した文字列の先頭に，「E.」を付けて表示します。例えば，「TEST」と指定した場合，「E.TEST」と表示されます。

［属性値］欄に属性値を表示します。複数指定した場合，「,」（半角コンマ）で区切ります。

［条件］欄にイベント条件の比較（「から始まる」，「と一致する」，「と一致しない」，「を含む」，「を含まない」，「正規表現」のどれか）を表示します。

［選択イベント条件入力］

［イベントコンソール］画面で選択しているJP1イベントの属性値が，自動的に条件一覧に入力されます。［選択イベント条件入力］ボタンをクリックしたときの動作は次の表のようになります。なお，表内のバイト数はJP1/IM - ManagerがWindowsの場合はシフトJISコード，UNIXの場合はJP1/IM - Managerの動作する言語コードで換算したものです。

表3‒20　［選択イベント条件入力］ボタンをクリックしたときの動作

イベント属性値

動作

長さ

制御文字※1

4,096バイト以下

なし

イベント属性値がすべて反映される。

オプション条件を指定できる属性の場合は，［と一致する］が選択される。

あり

制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映される。

オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択される。

4,097バイト以上

なし

4,096バイトまでの文字※2が，条件一覧の条件値として反映される。

オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択される。

4,096バイト以内の文字列にあり

制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映される。

オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択される。

4,097バイト以降の文字列にあり

4,096バイトまでの文字※2が，条件一覧の条件値として反映される。

オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択される。

注※1

イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれるかどうかを示します。

注※2

4,096バイト目がマルチバイト文字の一部の場合，4,096バイト目を含む文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映されます。

なお，選択しているJP1イベントの情報がイベント情報マッピング定義でマッピングされている場合は，マッピングしている表示項目の属性値および固有の拡張属性値が，条件一覧に入力されません。イベント情報マッピング定義の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 運用ガイド」の「6.9.2　JP1イベントの固有の拡張属性を表示する（イベント情報のマッピング）」を参照してください。

［追加］

新規にイベント条件を追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。クリックすると，設定していないイベント条件がイベント条件の一覧の最後尾に追加されます。最大256件のイベント条件を追加できます。

［削除］

選択しているイベント条件を削除する場合は，［削除］ボタンをクリックします。

［上へ移動］

一覧で選択したイベント条件を，1行上へ移動します。イベント条件の優先順位を変更するために使用します。

［下へ移動］

一覧で選択したイベント条件を，1行下へ移動します。イベント条件の優先順位を変更するために使用します。

イベント条件の編集領域

表示メッセージ変更定義のイベント条件を編集する領域です。選択する属性によって表示される領域が異なります。表示される領域の説明を次に示します。

なお，［表示メッセージ変更定義を設定］メニューから起動した場合は，画面を開いたときに選択していたJP1イベントの属性名と属性値が条件として自動的に設定されます。自動的に設定する対象となる属性名および属性値は，表示メッセージ変更定義自動入力定義ファイルで設定できます。属性値がシフトJISコード換算で4,096バイトを超えた場合および属性値に制御文字がある場合の動作は，［選択イベント条件入力］と同じです。表示メッセージ変更定義自動入力定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「表示メッセージ変更定義自動入力定義ファイル（chmsg_auto_list.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

［文字列］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

・発生元ホスト名

・登録ホスト名

・オブジェクト名

・登録名

・事象種別

・ユーザー名

・メッセージ

・プロダクト名

・送信先イベントサーバ名

・発行元ユーザー名

・発行元グループ名

・オブジェクトID

・終了コード

登録ホスト名および発生元ホスト名には，統合監視DBおよびIM構成管理DBが有効な場合，パス表記で業務グループ名を指定することもできます。条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。統合監視DBおよびIM構成管理DBが無効な場合，および［と一致する］［と一致しない］以外を選択した場合，パス表記で業務グループ名を指定しても，ホスト名として扱われます。

また，発生元ホスト名は，発生元ホストのマッピングが有効な場合に指定できます。発生元ホストのマッピングが無効な場合は，［固有の拡張属性］編集で属性名にJP1_SOURCEHOSTを指定することで発生元ホスト名の条件を指定できます。

JP1/IM - ManagerがWindowsの場合はシフトJISコード，UNIXの場合はJP1/IM - Managerの動作する言語コードで換算し，4キロバイト以内の文字列で指定します。文字列の英大文字・英小文字を区別します。

複数の文字列を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数の文字列を指定できません。

「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

jcoimdefコマンドの-ignorecasehostオプションの指定を「ON」にしている場合に，右側のリストボックスで［正規表現］以外を選択すると，次の属性では文字列の英大文字・小文字を区別しません。

・登録ホスト名

・発生元ホスト名

［重大度］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

・重大度

［緊急］［警戒］［致命的］［エラー］［警告］［通知］［情報］［デバッグ］のどれかから選択できます。［選択イベント条件入力］ボタンをクリックするか，［表示メッセージ変更定義を設定］メニューを選択すると，変更前の重大度が自動で入力されます。

［文字列（入力候補あり）］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

・オブジェクトタイプ

・登録名タイプ

JP1/IM - ManagerがWindowsの場合はシフトJISコード，UNIXの場合はJP1/IM - Managerの動作する言語コードで換算し，4キロバイト以内の文字列で指定します。文字列の英大文字・英小文字を区別します。

複数の文字列を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数の文字列を指定できません。

「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［イベントID］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

・イベントID

8桁以内の16進数で指定します。複数のイベントIDを指定する場合，4キロバイト以内の文字列で指定します。制御文字は，指定できません。指定できる範囲は0〜7FFFFFFFです。

複数のイベントIDを指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。

右側のリストボックスでは，指定したイベントIDに対する条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。

［固有の拡張属性］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

・固有の拡張属性

固有の拡張属性の条件を指定します。

選択するラジオボタンによって，指定できる項目が異なります。

［属性名］を選択している場合

固有の拡張属性の条件を属性名で指定します。

［属性名］テキストボックスでは，32バイトまでの，半角英大文字，半角数字，および半角のアンダーバー（_）で指定します。先頭の文字は，英大文字にします。半角英小文字で入力しても，半角英大文字に変換されます。拡張属性（共通情報）は指定できません。

［項目名］を選択している場合

固有の拡張属性の条件を項目名で指定します。

［項目名］ドロップダウンリストから選択して指定します。表示される項目名はイベント拡張属性定義ファイルの標準ファイルと拡張ファイルに指定した固有の拡張属性です。

［条件］テキストボックスでは，JP1/IM - ManagerがWindowsの場合はシフトJISコード，UNIXの場合はJP1/IM - Managerの動作する言語コードで換算し，4キロバイト以内の文字列で指定します。文字列の英大文字・英小文字を区別します。

複数の文字列を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数の文字列を指定できません。

「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。「¥,」および「¥¥」は，それぞれ1バイトです。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［数値］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

・登録要因

・発行元プロセスID

・発行元ユーザーID

・発行元グループID

4キロバイト以内の10進数の整数で指定します。0〜9の整数および半角ハイフン（-）だけ指定できます。指定できる値は，-2,147,483,648〜2,147,483,647です。

ただし，複数の数値を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。

右側のリストボックスでは，指定した属性に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。

［適用］

設定内容を反映します。

［表示変更後のメッセージ］

表示メッセージ変更定義の変更後のメッセージの表示形式を指定します。

メッセージ(変更後)に設定する文字列を入力します。指定できる文字は，制御文字（0x00〜0x1F，0x7F〜0x9F）以外の文字列です。

変数を使って指定することにより，受信したJP1イベントの属性情報をメッセージに設定できます。指定できる変数の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「表示メッセージ変更定義ファイル（jcochmsg.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

JP1/IM - ManagerがWindowsの場合はシフトJISコード，UNIXの場合はJP1/IM - Managerの動作する言語コードで換算し，1,023バイト以内の文字列で指定します。

変数（$EVMSGなど）を使用している場合，変数の変換後の情報を含めた長さが1,023バイトを超えるときはメッセージを切り捨てて設定されます。

3.24　［ユーザー環境設定］画面

［ユーザー環境設定］画面では，［イベントコンソール］画面のイベント一覧の表示を自動的に更新するかどうか，およびイベント一覧に表示する項目を設定します。

この画面は，［イベントコンソール］画面で［オプション］−［ユーザー環境設定］を選択すると表示されます。［ユーザー環境設定］画面には，［イベント監視］ページ，［イベント表示項目］ページ，［コマンド実行］ページがあります。

メモ

BJEXまたはJP1/AS連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEXまたはJP1/AS連携用の機能を有効にした場合の画面については，「3.44.6　［ユーザー環境設定］画面」を参照してください。

3.24.1　［イベント監視］ページ

表示内容を自動更新するかどうかやスクロールバッファーの件数などのイベント監視に関する項目を設定するページです。

［イベント監視］ページを次に示します。

図3‒48　［イベント監視］ページ

表示項目を次に示します。

［表示内容の自動更新］

［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページと［重要イベント］ページの表示内容を自動的に更新するかどうかを指定します。

自動更新をする場合は，［する］を選択し，［更新間隔］を入力します。

［更新間隔］に指定できる値は，1〜10,000秒の半角数字です。デフォルトは5秒です。

自動更新をしない場合は，［しない］を選択します。

［スクロールバッファー］

［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページと［重要イベント］ページ，および「イベント検索」ページに表示するイベント件数の最大値を指定します。

指定できる値は，10〜2,000件の半角数字です。デフォルトは2,000件です。

［更新時のイベント取得件数］および［検索時のイベント取得件数］以上の値を指定してください。

この値を小さくすると，一部のJP1イベントが表示されないことがありますので，注意してください。

この値を現在の値より大きくすると，設定した値は，画面の自動更新や［最新情報に更新］で，次に画面が更新されたときから有効になります。

この値を大きくし過ぎると，JP1/IM - Viewの起動時に，［イベントコンソール］画面の表示に時間がかかる場合があります。

スクロールバッファーの設定は，セントラルコンソール・ビューアーのメモリー所要量を見積もり，マシンのリソースに余裕があることを確認した上で行ってください。なお，メモリー所要量を見積もるための計算式については，JP1/IM - Viewのリリースノートを参照してください。

［更新時のイベント取得件数］

［イベントコンソール］画面の表示内容を更新するときに，1回の通信でイベントコンソールサービスから取得するイベントの件数を指定します。更新されるタイミングは，この画面の［表示内容の自動更新］で指定した秒数が経過したとき，または［イベントコンソール］画面のメニューで［表示］−［最新情報に更新］を選択したときです。

なお，自動更新を設定した場合，更新はイベントコンソールサービスのイベントバッファー上に未取得のJP1イベントがなくなるまで繰り返して実行されます。

指定できる値は，1〜200件の半角数字です。デフォルトは20件です。

［スクロールバッファー］よりも小さい値を指定してください。

［検索時のイベント取得件数］

イベント検索実行時に1回のイベント検索で取得するイベントの件数を指定します。

指定できる値は，1〜2,000件の半角数字です。デフォルトは100件です。

［スクロールバッファー］よりも小さい値を指定してください。

3.24.2　［イベント表示項目］ページ

表示項目やカラーリングなどのイベント表示に関する項目を設定するページです。

［イベント表示項目］ページを次に示します。

図3‒49　［イベント表示項目］ページ（10-50以降）

図3‒50　［イベント表示項目］ページ（10-10以前）

表示項目を次に示します。

［表示項目］

［イベントコンソール］画面のイベント一覧に表示する項目を指定します。

イベント一覧に表示される項目は［表示項目］に，イベント一覧に表示されない項目は［表示できる項目］ボックスに入っています。表示するかどうかの設定を切り替えるには，項目を選択して，［−＞］ボタンまたは［＜−］ボタンをクリックします。

［表示項目］ボックス内の項目の表示順序は，イベント一覧での表示順序を表します。表示順序を変更したい場合は，項目を選択して，［上へ移動］ボタンまたは［下へ移動］ボタンをクリックして，項目名を移動させます。

この画面で表示を設定できる項目は，次のとおりです。

重大度，登録時刻，登録ホスト名，ユーザー名，メッセージ，オブジェクトタイプ，イベントID，開始時刻，終了時刻，プロダクト名，オブジェクト名，登録名タイプ，登録名，到着時刻，アクション，事象種別，イベントDB内通し番号，発行元プロセスID，発行元ユーザーID，発行元グループID，発行元ユーザー名，発行元グループ名，発行元イベントDB内通し番号，種別，アクション種別，重大度(変更前)※1，重大度変更※1，メッセージ(変更後)※2，表示メッセージ変更※2，表示メッセージ変更定義名※2，メモ※3，発生元ホスト名※4，発行元IPアドレス，オブジェクトID，終了コード，関連イベントDB内通し番号，相関イベント発行条件名，監視抑止ID，繰り返しイベント条件名，監視ID，監視名，共通除外条件群ID※5，共通除外条件群名※5，共通除外条件群除外対象※5，および固有の拡張属性※6

注※1　統合監視DBを使用する場合に，重大度変更機能を有効にしたとき設定できる項目です。

注※2　統合監視DBを使用する場合に，表示メッセージ変更機能を有効にしたとき設定できる項目です。

注※3　統合監視DBを使用する場合に，メモ情報の設定機能を有効にしたとき設定できる項目です。

注※4　統合監視DBを使用する場合に，発生元ホストのマッピング機能を有効にしたとき設定できる項目です。

注※5　統合監視DBを使用する場合に，設定できる項目です。

注※6　イベント拡張属性定義ファイルの拡張ファイルに指定した固有の拡張属性を設定できる項目です。

なお，［イベントコンソール］画面および［関連イベント一覧］画面では，この画面での設定にかかわらず，イベントの対処状況がイベント一覧の先頭の項目になります。

また，繰り返しイベントの監視抑止機能または繰り返しイベントの集約表示機能が有効になっている場合は，「集約状態」が「対処状況」の次に表示されます。機能を有効から無効に変更しても，再ログインするまで「集約状態」は表示されたままになります。

［表示画面］

［イベントコンソール］画面で選択中のページ，［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページで選択している表示フィルター，および表示フィルターチェックボックスの状態をJP1/IM - Viewのログアウト時に保存し，ログイン時に復元するかどうかを指定します。ログアウト時に保存し，ログイン時に復元する場合は，［画面を閉じた時の表示中のページと表示フィルターの適用状態を保存する］チェックボックスをチェックします。［画面を閉じた時の表示中のページと表示フィルターの適用状態を保存する］チェックボックスの初期値は，チェックされた状態になります。

また，次の場合このチェックボックスは非活性となります。

接続しているJP1/IM - Managerのバージョンが10-10以前の場合

［表示列の幅］

［イベントコンソール］画面の各ページのイベント一覧に表示される項目の列幅の大きさをJP1/IM - Viewのログアウト時に保存するかどうかを指定します。

イベント一覧に表示される項目の列幅は，マウスでドラッグすることによって任意の幅に変更できます。一つのページ（例：［イベント監視］ページ）で列幅を変更すると，ほかの二つのページ（例：［重要イベント］ページおよび［イベント検索］ページ）の列幅も変更されます。ログアウト時にそのときの列幅の大きさを保存する場合は，［画面を閉じた時の状態を保存する］チェックボックスをチェックします。

［表示フォント］

［イベントコンソール］画面のイベント一覧に表示するJP1イベントのフォントサイズをpt（ポイント）単位で指定します。指定できる値は，12〜72ptです。

［カラーリング］

［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページ，および［イベント検索］ページに表示される特定のイベントに，背景色を付けるかどうかを指定します。背景色が付く対象となるイベントは，重大度が「緊急」，「警戒」，「致命的」，「エラー」および「警告」のイベントです。

［イベント監視］ページ，および［イベント検索］ページに背景色を付ける場合は，［有効］チェックボックスをチェックします。［重要イベント］ページに背景色を付ける場合は，［［重要イベント］ページを対象とする］ラジオボタンを選択します。［有効］チェックボックスの初期値は，チェックされている状態になります。また，［［重要イベント］ページを対象とする］ラジオボタンの初期値は，選択された状態になります。

また，次の場合［［重要イベント］ページを対象とする］ラジオボタンは非活性となります。

接続しているJP1/IM - Managerのバージョンが10-50以降の場合で，［カラーリング］の［有効］チェックボックスのチェックが外れているとき

接続しているJP1/IM - Managerのバージョンが10-10以前の場合

背景色については，「3.1　［イベントコンソール］画面の概要」を参照してください。

［集約表示］

繰り返しイベントの集約表示機能を使って，繰り返しイベントを集約して表示するかどうかを設定します。

［ユーザー環境設定］画面の［OK］ボタンをクリックすると，集約中のイベントは集約完了します。なお，繰り返しイベントの監視抑止機能を使用している場合は，［有効］チェックボックスが非活性となり設定できません。

［有効］

繰り返しイベントを集約する場合に，［有効］チェックボックスをチェックします。繰り返しイベントの集約表示は，［ユーザー環境設定］画面での設定が反映されたあと受信したイベントから適用されます。設定が反映される前に受信したイベントは，繰り返しイベントの集約表示の対象とはなりませんので注意してください。

デフォルトは，チェックが外れている状態です。

［タイムアウト時間］

繰り返しイベントを集約する場合のタイムアウト時間を指定します。指定できる値は1〜3,600秒の半角数字です。デフォルトは60秒です。

集約開始イベントと受信イベントの到着時刻の差がタイムアウト時間を過ぎた場合，イベントの集約が完了します。

［指定期間のイベント表示］

指定期間のイベント表示機能を使用するかどうかを設定します。

［有効］

指定期間のイベント表示をする場合に，［有効］チェックボックスをチェックします。チェックすると，［イベント監視］ページおよび［重要イベント］ページに［指定期間のイベント表示］チェックボックスが表示されます。

［基準時刻］

JP1イベントを表示する時刻を指定します。［時］に指定できる値は，00〜23時の半角数字です。デフォルトは09時です。［分］に指定できる値は，00〜59分の半角数字です。デフォルトは00分です。

［表示期間］

JP1イベントを表示する期間を指定します。指定できる値は，1〜31日分の半角数字です。デフォルトは1日分です。

3.24.3　［コマンド実行］ページ

コマンドの実行結果表示件数を設定するページです。

［コマンド実行］ページを次に示します。

図3‒51　［コマンド実行］ページ

表示項目を次に示します。

［実行結果表示行数］

［コマンド実行］画面に表示する実行結果の行数を指定します。

指定できる値は100〜10,000行の半角数字です。デフォルトは10,000行です。

また，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限がない場合，この項目は非活性です。

3.25　［イベント検索条件設定］画面

［イベント検索条件設定］画面では，JP1イベントを検索するときの検索条件を設定します。イベントを検索した結果は，［イベントコンソール］画面の［イベント検索］ページに表示されます。この画面は，［イベントコンソール］画面で［表示］−［イベント検索］を選択すると，表示されます。この画面を2回目以降に表示したときは，前回の検索条件がデフォルトで表示されます。

この画面で検索条件を設定したあと，［OK］ボタンをクリックすると，設定した条件がフィルター条件文に変換され，検索が実行されます。なお，フィルター条件文の最大長は64キロバイトです（検索対象ホストのイベントサービスのバージョンが06-00以前の場合，フィルター条件文の最大長は4キロバイトです）。最大長を超えていた場合は，［OK］ボタンをクリックしたときにエラーダイアログボックス（KAVB0246-Eのメッセージ）が表示されます。この場合は，設定した内容を見直してください。フィルター条件文の長さは，JP1/IM - Viewのリリースノートを参照して見積もってください。

なお，この画面で設定する通過条件群の中に，条件を何も設定していない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）通過条件群がある場合，すべてのJP1イベントを表示（取得）対象とします。また，この画面で設定する除外条件群の中に，条件を何も設定していない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）除外条件群がある場合，すべてのJP1イベントを表示（取得）しません。フィルターをかけたい場合は，設定した条件群それぞれに対し，必ず一つ以上の条件を設定してください。

JP1/Baseのバージョンによる検索機能の制限事項

検索対象ホストにあるJP1/Baseのイベントサービスのバージョンが06-51以前の場合，検索条件に次の条件を指定した検索はできません。

・［正規表現］を指定した検索

また，検索対象ホストにあるJP1/Baseのイベントサービスのバージョンが06-00以前の場合，上記制限に加え次の条件を指定した検索はできません。

・［を含む］［を含まない］を指定した検索

・［重要イベント］ページに複数の対処状況を同時に指定した検索

検索対象ホストにあるJP1/Baseのイベントサービスのバージョンが08-11以前の場合，除外条件を指定した検索はできません。

メモ

BJEXまたはJP1/AS連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEXまたはJP1/AS連携用の機能を有効にした場合の画面については，「3.44.7　［イベント検索条件設定］画面」を参照してください。

イベント検索をするために必要な条件についてはマニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.6.2　イベント検索の条件」を参照してください。

統合監視DBを使用しない場合の［イベント検索条件設定］画面を次に示します。

図3‒52　［イベント検索条件設定］画面

次に，統合監視DBを使用する場合の［イベント検索条件設定］画面を示します。

図3‒53　［イベント検索条件設定］画面（統合監視DBを使用する場合）

表示項目を次に示します。

［検索対象］

統合監視DBを使用したときに表示されます。検索対象となるデータベースを，統合監視DBまたはイベントDBのどちらかで指定します。［検索対象］は，前回検索したデータベースが選択されています。一度も検索していない場合，統合監視DBが選択されています。

［検索ホスト名］

検索ホスト名には，次の値のどれかを指定します。

JP1イベントを検索するホスト名（検索対象とするイベントサーバ名）

業務グループの参照・操作制限機能を有効（jcoimdefコマンドで-bizmonmodeオプションを「ON」）に設定している場合，ログインしているJP1ユーザーが参照できる業務グループに所属するホストのホスト名（IM構成管理で管理しているホスト名（ドメイン名））

jcoimdefコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

IPv4アドレス

IPv6アドレス

デフォルトでは，接続しているホスト名が指定されます。なお，統合監視DBを使用する場合に［検索対象］でイベントDBを指定したとき，前回検索するホスト名に指定したホスト名が表示されます。また，［検索対象］で統合監視DBを指定した場合は，［検索ホスト名］は指定できません。ログインしているホスト名が指定されます。

なお，［検索対象］をイベントDBから統合監視DBに変更したあと，もう一度イベントDBを指定した場合，検索ホスト名は最初にイベントDBを指定したときに入力した値となります。

［検索方向］

JP1イベントを検索する方向を指定します。

［過去方向］を選択した場合は，イベントDB（［検索対象］で統合監視DBを指定した場合は，統合監視DB）に登録されたJP1イベントの最後尾から（新しいイベントから古いイベント方向に）検索します。

［未来方向］を選択した場合は，イベントDB（［検索対象］で統合監視DBを指定した場合は，統合監視DB）に登録されたJP1イベントの先頭から（古いイベントから新しいイベント方向に）検索します。

デフォルトでは，［過去方向］が指定されます。

［一覧表示］／［一覧非表示］

条件群一覧の表示・非表示を切り替えます。すでに条件群一覧が表示されている場合，ボタンの名称は［一覧非表示］になります。

［通過条件群一覧］

通過条件群の一覧が表示されます。［通過条件群一覧］の条件群を選択すると，通過条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるようになります。

設定できる条件群の数は，最大5です（最大数設定すると，［追加］ボタン，［複製］ボタンが非活性になります）。

［除外条件群一覧］

除外条件群の一覧が表示されます。［除外条件群一覧］の条件群を選択すると，除外条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるようになります。

設定できる条件群の数は，最大5です（最大数設定すると，［追加］ボタン，［複製］ボタンが非活性になります）。

［追加］

新規に条件群を追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。クリックすると，通過条件群の場合，通過条件群が「条件群1」，「条件群2」...という名称で追加されます。除外条件群の場合，除外条件群が「除外条件群1」，「除外条件群2」...という名称で追加されます。また，条件群を追加すると，フォーカスが［条件群名］に移り，名称を指定できるようになります。

［複製］

選択している条件群を複製する場合は，［複製］ボタンをクリックします。クリックすると，選択している条件群と同じ条件を持った条件群が複製されます。複製された条件群名の先頭に「コピー 」が付加され，一覧に追加されます。すでに，複製したあとにできる条件群名が登録されている場合には，「コピー」の後ろに半角数字を付加し，「コピー半角数字 複製元の条件群名」となります。半角数字は2から始まり，条件群名が複製されるたびに2，3，4と昇順に増えていきます。また，フォーカスが［条件群名］に移り，名称を指定できるようになります。

［削除］

選択している条件群を削除する場合は，［削除］ボタンをクリックします。クリックすると，KAVB0257-Iのメッセージのダイアログボックスが表示され，［はい］ボタンをクリックすると，条件群が削除されます。

［条件群名］

条件群の名称を指定します。

［通過条件群一覧］または［除外条件群一覧］ですでに表示されている条件群を選択した状態で名称を変更した場合は，新しく指定した名称で上書きされます。通過条件群と除外条件群は，同じ名称を設定できません。

［通過条件群一覧］または［除外条件群一覧］ですでに表示されている条件群と同じ名称を指定した場合は，KAVB0256-Eのメッセージのダイアログボックスが表示されます。

［クリア］

条件一覧に指定されている内容をすべてクリアします。条件一覧に条件がない場合，［クリア］ボタンは非活性となります。

［選択イベント条件入力］

［イベントコンソール］画面で選択しているJP1イベントの属性値を条件一覧に入力します。［選択イベント条件入力］ボタンをクリックしたときの動作は次のようになります。

イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれる場合

制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択されます。

イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれない場合

イベント属性値がすべて反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は［と一致する］が選択されます。

なお，選択しているJP1イベントの情報がイベント情報マッピング定義でマッピングされている場合は，マッピングしている表示項目の属性値および固有の拡張属性値は，条件一覧に入力されません。イベント情報マッピング定義の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 運用ガイド」の「6.9.2　JP1イベントの固有の拡張属性を表示する（イベント情報のマッピング）」を参照してください。

［選択イベントの監視抑止ID入力］

繰り返しイベントの監視抑止機能を有効にした場合，［選択イベントの監視抑止ID入力］ボタンが表示されます。

［イベントコンソール］画面で選択しているJP1イベントが繰り返しイベントの場合，［選択イベントの監視抑止ID入力］ボタンが活性化します。

［選択イベントの監視抑止ID入力］ボタンをクリックしたときの［監視抑止ID］の動作は，次のようになります。

チェックボックスがチェックされます。

［イベントコンソール］画面で選択しているJP1イベント（繰り返しイベント）の監視抑止ID（E.JP1_IMSUPPRESS_ID）が［監視抑止ID］に設定されます。

［監視抑止ID］のオプション条件に［と一致する］が選択されます。

［選択イベントの監視抑止ID入力］ボタンをクリックしたときの［監視抑止ID］以外の条件一覧の動作は，次のようになります。

チェックボックスのチェックが外れます。

イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれる場合

制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択されます。

イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれない場合

イベント属性値がすべて反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は［と一致する］が選択されます。

なお，選択しているJP1イベントの情報がイベント情報マッピング定義でマッピングされている場合は，マッピングしている表示項目の属性値および固有の拡張属性値は，条件一覧に入力されません。イベント情報マッピング定義の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 運用ガイド」の「6.9.2　JP1イベントの固有の拡張属性を表示する（イベント情報のマッピング）」を参照してください。

［発生元ホスト名］

発生元ホストのマッピング機能を有効にした場合，［発生元ホスト名］が表示されます。

JP1イベントの発行契機となった事象が発生したホストのホスト名を指定します。複数のホストを指定する場合の条件は，登録ホスト名と同じです。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。ただし，jcoimdefコマンドの-ignorecasehostオプションの指定を「ON」にしている場合に，右側のリストボックスで［正規表現］以外を選択すると，文字列の英大文字・小文字を区別しません。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

発生元ホスト名には，統合監視DBおよびIM構成管理DBが有効な場合，パス表記で業務グループ名を指定することもできます。条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。統合監視DBおよびIM構成管理DBが無効な場合，および［と一致する］［と一致しない］以外を選択した場合，パス表記で業務グループ名を指定しても，ホスト名として扱われます。

発生元ホストのマッピング機能については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.9　発生元ホストのマッピング」を参照してください。

［登録ホスト名］

JP1イベントが発生したホストのホスト名（イベントサーバ名）を指定します。

複数のホストを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大100個のホスト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。ただし，検索対象が統合監視DBの場合に，jcoimdefコマンドの-ignorecasehostオプションの指定を「ON」にしているときに，右側のリストボックスで［正規表現］以外を選択すると，文字列の英大文字・小文字は区別しません。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［正規表現］を選択した場合は，一つの条件だけを設定できます。

登録ホスト名には，統合監視DBおよびIM構成管理DBが有効な場合，パス表記で業務グループ名を指定することもできます。条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。統合監視DBおよびIM構成管理DBが無効な場合，および［と一致する］［と一致しない］以外を選択した場合，パス表記で業務グループ名を指定しても，ホスト名として扱われます。

［重大度］

JP1イベントの重大度を指定します。

緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。

［オブジェクトタイプ］

JP1イベントのオブジェクトタイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［オブジェクト名］

JP1イベントのオブジェクト名を指定します。

複数のオブジェクトを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大100個のオブジェクト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［正規表現］を選択した場合は，一つの条件だけを設定できます。

［登録名タイプ］

JP1イベントの登録名タイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［登録名］

JP1イベントの登録名を指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［事象種別］

JP1イベントの事象種別を指定します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［ユーザー名］

JP1イベントのユーザー名を指定します。

複数のユーザーを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大100人のユーザー名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［正規表現］を選択した場合は，一つの条件だけを設定できます。

［メッセージ］

JP1イベントのメッセージテキストを指定します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択できますが，［から始まる］または［を含む］を選択することを推奨します。正規表現で指定する場合は，メッセージテキストの制御コード以外の部分を記述するようにしてください。

［プロダクト名］

JP1イベントを発行したプログラムの名称を指定します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［イベントID］

JP1イベントのIDを指定します。

複数のイベントIDを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。

［開始時刻］

開始時刻に対して，検索対象とする範囲を指定します。開始時刻の範囲を指定するには，基準時刻と期間を指定するか，基準時刻と範囲終了の日時を指定します。

基準時刻と期間を指定する場合は，基準時刻を入力してから，［期間指定］を選択し，基準時刻の前またはあとの何分間（何時間，何日間）を対象とするかを指定します。

基準時刻と範囲終了の日時を指定する場合は，基準時刻を入力してから，［日時指定］を選択し，検索対象範囲の終了日時を指定します。

基準時刻に現在の時刻を指定する場合は，［現在時刻］ボタンをクリックします。

［終了時刻］

終了時刻に対して，検索対象とする範囲を指定します。終了時刻の範囲を指定するには，基準時刻と期間を指定するか，基準時刻と範囲終了の日時を指定します。

基準時刻と期間を指定する場合は，基準時刻を入力してから，［期間指定］を選択し，基準時刻の前またはあとの何分間（何時間，何日間）を対象とするかを指定します。

基準時刻と範囲終了の日時を指定する場合は，基準時刻を入力してから，［日時指定］を選択し，検索対象範囲の終了日時を指定します。

基準時刻に現在の時刻を指定する場合は，［現在時刻］ボタンをクリックします。

［登録時刻］

JP1イベントが発行元ホストのイベントDBに登録された時刻に対して，検索対象とする範囲を指定します。登録時刻の範囲を指定するには，基準時刻と期間を指定するか，基準時刻と範囲終了の日時を指定します。

基準時刻と期間を指定する場合は，基準時刻を入力してから，［期間指定］を選択し，基準時刻の前またはあとの何分間（何時間，何日間）を対象とするかを指定します。

基準時刻と範囲終了の日時を指定する場合は，基準時刻を入力してから，［日時指定］を選択し，検索対象範囲の終了日時を指定します。

基準時刻に現在の時刻を指定する場合は，［現在時刻］ボタンをクリックします。

［到着時刻］

JP1イベントが検索ホストに到着した時刻に対して，検索対象とする範囲を指定します。到着時刻の範囲を指定するには，基準時刻と期間を指定するか，基準時刻と範囲終了の日時を指定します。

基準時刻と期間を指定する場合は，基準時刻を入力してから，［期間指定］を選択し，基準時刻の前またはあとの何分間（何時間，何日間）を対象とするかを指定します。

基準時刻と範囲終了の日時を指定する場合は，基準時刻を入力してから，［日時指定］を選択し，検索対象範囲の終了日時を指定します。

基準時刻に現在の時刻を指定する場合は，［現在時刻］ボタンをクリックします。

［対処状況］

JP1イベントの対処状況を条件として指定します。複数の対処状況を指定できます。［対処済］を指定した場合，対処状況を対処済みにしたイベントが検索の対象となります。［未対処］を指定した場合，対処状況を未対処にしたイベントが検索の対象となります。［処理中］を指定した場合，対処状況を処理中にしたイベントが検索の対象となります。［保留］を指定した場合，対処状況を保留にしたイベントが検索の対象となります。

［アクション］

自動アクションが定義されているJP1イベントの場合に，自動アクションが実行されたかどうかを条件とします。

［固有の拡張属性］

固有の拡張属性を条件として指定する場合に，［設定］ボタンをクリックします。［固有の拡張属性条件設定］画面が表示されます。

［メモ］

メモ情報の設定機能を有効にした場合，［メモ］が表示されます。なお，検索対象となるデータベースにイベントDBを選択している場合は，非活性となり指定できません。

JP1イベントのメモ情報を指定します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択できます。

メモ情報の設定機能については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.11　メモ情報の設定機能」を参照してください。

［重大度変更］

重大度変更機能を有効にした場合，［重大度変更］が表示されます。なお，検索対象となるデータベースにイベントDBを選択している場合は，非活性となり指定できません。

重大度を変更したか変更していないかの条件を指定します。［対象］を選択すると，重大度を変更したJP1イベントを検索対象とします。［対象外］を選択すると，重大度を変更していないJP1イベントを検索対象とします。

重大度変更機能については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド」の「5.13　重大度変更機能の設定」を参照してください。

［重大度(変更前)］

重大度変更機能を有効にした場合，［重大度(変更前)］が表示されます。なお，検索対象となるデータベースにイベントDBを選択している場合は，非活性となり指定できません。

重大度を変更する前のJP1イベントの重大度を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。

［表示メッセージ変更］

表示メッセージ変更機能を有効にした場合，［表示メッセージ変更］が表示されます。なお，検索対象となるデータベースにイベントDBを選択している場合は，非活性となり指定できません。

また，10-50以前からバージョンアップインストール後に，jimdbupdateコマンドで，IMデータベースを更新していない場合，常に非活性となり指定できません。

変更したメッセージが表示されるか，または変更していないメッセージが表示されるかの条件を指定します。［対象］を選択すると，表示するメッセージを変更したJP1イベントを検索対象とします。［対象外］を選択すると，表示するメッセージを変更していないJP1イベントを検索対象とします。

表示メッセージ変更機能については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド」の「5.14　表示メッセージ変更機能の設定」を参照してください。

［メッセージ(変更後)］

表示メッセージ変更機能を有効にした場合，［メッセージ(変更後)］が表示されます。なお，検索対象となるデータベースにイベントDBを選択している場合は，非活性となり指定できません。

また，10-50以前からバージョンアップインストール後に，jimdbupdateコマンドで，IMデータベースを更新していない場合，常に非活性となり指定できません。

JP1イベントのメッセージ(変更後)テキストを指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択できます。

［繰り返しイベント］

繰り返しイベントの監視抑止機能を有効にした場合，［繰り返しイベント］が表示されます。なお，検索対象となるデータベースにイベントDBを選択している場合は，非活性となり指定できません。

繰り返しイベントを検索の対象とするかどうかを指定します。チェックした場合，ラジオボタンが活性化して対象，または対象外を指定できます。チェックしない場合は，ラジオボタンは非活性となり条件は指定できません。この項目は，繰り返しイベント監視抑止機能が無効なJP1/IM - Managerにログインした場合は，表示されません。

対象，または対象外のどちらかを指定します。繰り返しイベントを検索する場合は，対象を指定します。繰り返しイベント以外を検索する場合は，対象外を指定します。

繰り返しイベントの監視抑止機能については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド」の「5.3　繰り返しイベントの監視抑止の設定」を参照してください。

［監視抑止ID］

繰り返しイベントの監視抑止機能を有効にした場合，［監視抑止ID］が表示されます。なお，検索対象となるデータベースにイベントDBを選択している場合は，非活性となり指定できません。

JP1イベントの監視抑止ID（E.JP1_IMSUPPRESS_ID）を指定します。一つの集約イベントに集約されている繰り返しイベントには同じ監視抑止IDが設定されているため，指定した繰り返しイベントと関連する繰り返しイベントを検索する際に指定します。

複数の監視抑止IDを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大100個の監視抑止IDが指定できます。改行やタブは指定できません。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択できます。［正規表現］を選択した場合は，複数の監視抑止IDを指定できません。

3.26　［固有の拡張属性条件設定］画面

［固有の拡張属性条件設定］画面では，フィルターの条件としてJP1イベントの拡張属性の固有情報を設定します。

この画面は，［イベント検索条件設定］画面，［重要イベント定義］画面，［イベント取得条件設定］画面，［共通除外条件設定］画面，［表示フィルター設定］画面，および［ユーザーフィルター詳細設定］画面で，［固有の拡張属性］の［設定］ボタンをクリックすると表示されます。［固有の拡張属性条件設定］画面を次に示します。

図3‒54　［固有の拡張属性条件設定］画面

表示項目を次に示します。

［拡張属性条件一覧］

すでに設定されている固有の拡張属性条件の一覧が表示されます。一覧には，属性名，属性値，および条件が表示されます。

1行に一つの固有の拡張属性条件が表示されます。五つまでの条件を設定できます。

一つの固有の拡張属性条件をダブルクリックすると，［固有の拡張属性条件詳細設定］画面が表示されます。

［追加］

新規に固有の拡張属性条件を追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。クリックすると，［固有の拡張属性条件詳細設定］画面が表示されます。

［編集］

［拡張属性条件一覧］ですでに表示されている固有の拡張属性条件を編集する場合は，編集したい条件を［拡張属性条件一覧］で選択し，［編集］ボタンをクリックします。クリックすると，［固有の拡張属性条件詳細設定］画面が表示されます。

［削除］

［拡張属性条件一覧］ですでに表示されている固有の拡張属性条件を削除する場合は，削除したい条件を［拡張属性条件一覧］で選択し，［削除］ボタンをクリックします。

3.27　［固有の拡張属性条件詳細設定］画面

［固有の拡張属性条件詳細設定］画面では，フィルターの条件として固有の拡張属性を設定する場合の条件を設定します。

［固有の拡張属性条件詳細設定］画面では，一つの固有の拡張属性条件を設定できます。

一つの固有の拡張属性条件には，一つの固有の拡張属性名と一つの属性値を設定できます。

この画面は，［固有の拡張属性条件設定］画面で，［追加］ボタンまたは［編集］ボタンをクリックするか，［拡張属性条件一覧］から固有の拡張属性条件を選択してダブルクリックすると表示されます。

［固有の拡張属性条件詳細設定］画面を次に示します。

図3‒55　［固有の拡張属性条件詳細設定］画面

表示項目を次に示します。

［属性名］

固有の拡張属性の名称を指定します。

［属性名］ラジオボタンを選択すると活性化します。

属性名は，英大文字から始まる英大文字，数字，およびアンダーバー（_）で構成される32バイトまでの名称を指定できます。

一つの属性には，一つの条件だけ設定できます。

［項目名］

固有の拡張属性の条件を項目名で指定します。

［項目名］ラジオボタンを選択すると活性化します。

［項目名］ドロップダウンリストから選択して指定します。表示される項目名はイベント拡張属性定義ファイルの標準ファイルと拡張ファイルに指定した固有の拡張属性です。

監視抑止IDを指定する場合の注意事項

次の条件を満たす場合，監視抑止ID（E.JP1_IMSUPPRESS_ID）は［項目名］ドロップダウンリストに表示されません。

JP1/IM - ManagerおよびJP1/IM - Viewのバージョンが11-01以降の場合

繰り返しイベント監視抑止機能が有効の場合

呼び出し元の画面が［イベント検索条件設定］画面または［表示フィルター設定］画面の場合

［イベント検索条件設定］画面または［表示フィルター設定］画面で，イベント条件に監視抑止IDを指定したい場合は，各画面の［監視抑止ID］に監視抑止IDを指定してください。

［属性値］

属性値を指定します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

3.28　［表示フィルター設定］画面

［表示フィルター設定］画面は，表示フィルターを適用したときに表示するイベントの種類を設定します。

この画面で設定した内容は，次のどちらかの操作を実施することで有効になります。

［イベントコンソール］画面の［表示］−［表示フィルターの適用］を選択する。

［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページまたは［重要イベント］ページで［表示フィルター］チェックボックスをチェックする。

この画面は，次の操作で表示されます。

［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページまたは［重要イベント］ページを表示した状態で［表示］−［表示フィルター編集］を選択する。

［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページまたは［重要イベント］ページで［表示フィルター編集］ボタンをクリックする。

［表示フィルター一覧］画面で［追加］ボタンをクリックする。

［表示フィルター一覧］画面で表示フィルターを選択し，［編集］ボタンをクリックする。

［表示フィルター一覧］画面を経由せずにこの画面を表示し，フィルター条件を設定後［OK］ボタンをクリックすると，設定した内容がフィルター条件文に変換され，設定が有効になります※。フィルター条件文の最大長は各JP1ユーザーにつき1メガバイトです（表示フィルターを複数設定していた場合はその合計値）。最大長を超えていた場合は，［OK］ボタンをクリックしたときにエラーダイアログボックス（KAVB0246-Eのメッセージ）が表示されます。この場合は，設定した内容を見直してください。フィルター条件文の長さは，JP1/IM - Viewのリリースノートを参照して見積もってください。

注※　［表示フィルター一覧］画面を経由した場合は，［表示フィルター一覧］画面で［OK］ボタンをクリックしたときに設定が有効になります。

なお，この画面で設定する通過条件群の中に，条件を何も設定していない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）通過条件群がある場合，すべてのJP1イベントを表示（取得）対象とします。また，この画面で設定する除外条件群の中に，条件を何も設定していない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）除外条件群がある場合，すべてのJP1イベントを表示（取得）しません。フィルターをかけたい場合は，設定した条件群それぞれに対し，必ず一つ以上の条件を設定してください。

［表示フィルター設定］画面を次に示します。

図3‒56　［表示フィルター設定］画面

メモ

BJEXまたはJP1/AS連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEXまたはJP1/AS連携用の機能を有効にした場合の画面については，「3.44.8　フィルターの条件定義画面」を参照してください。

表示項目を次に示します。

［フィルター名］

表示フィルターの名称を指定します。指定できる文字数は，1〜50バイトです。

［表示フィルター一覧］ですでに表示されている表示フィルターを選択した状態で名称を変更した場合は，新しく指定した名称で上書きされます。［表示フィルター一覧］ですでに表示されている表示フィルター名を指定した場合は，KAVB0259-Eのメッセージのダイアログボックスが表示されます。

［一覧表示］／［一覧非表示］

条件群一覧の表示・非表示を切り替えます。すでに条件群一覧が表示されている場合，ボタンの名称は［一覧非表示］になります。

［通過条件群一覧］

通過条件群の一覧が表示されます。［通過条件群一覧］の条件群を選択すると，通過条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるようになります。

設定できる条件群の数は，最大5です（最大数設定すると，［追加］ボタン，［複製］ボタンが非活性になります）。

［除外条件群一覧］

除外条件群の一覧が表示されます。［除外条件群一覧］の条件群を選択すると，除外条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるようになります。

設定できる条件群の数は，最大5です（最大数設定すると，［追加］ボタン，［複製］ボタンが非活性になります）。

［追加］

新規に条件群を追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。クリックすると，通過条件群の場合，通過条件群が「条件群1」，「条件群2」...という名称で追加されます。除外条件群の場合，除外条件群が「除外条件群1」，「除外条件群2」...という名称で追加されます。また，条件群を追加すると，フォーカスが［条件群名］に移り，名称を指定できるようになります。

［複製］

選択している条件群を複製する場合は，［複製］ボタンをクリックします。クリックすると，選択している条件群と同じ条件を持った条件群が複製されます。複製された条件群名の先頭に「コピー 」が付加され，一覧に追加されます。すでに，複製したあとにできる条件群名が登録されている場合には，「コピー」の後ろに半角数字を付加し，「コピー半角数字 複製元の条件群名」となります。半角数字は2から始まり，条件群名が複製されるたびに2，3，4と昇順に増えていきます。また，フォーカスが［条件群名］に移り，名称を指定できるようになります。

［削除］

選択している条件群を削除する場合は，［削除］ボタンをクリックします。クリックすると，KAVB0257-Iのメッセージのダイアログボックスが表示され，［はい］ボタンをクリックすると，条件群が削除されます。

［条件群名］

条件群の名称を指定します。

［通過条件群一覧］または［除外条件群一覧］ですでに表示されている条件群を選択した状態で名称を変更した場合は，新しく指定した名称で上書きされます。通過条件群と除外条件群は，同じ名称を設定できません。

［通過条件群一覧］または［除外条件群一覧］ですでに表示されている条件群と同じ名称を指定した場合は，KAVB0256-Eのメッセージのダイアログボックスが表示されます。

［クリア］

条件一覧に指定されている内容をすべてクリアします。

［選択イベント条件入力］

［イベントコンソール］画面で選択しているJP1イベントの属性値を条件一覧に入力します。［選択イベント条件入力］ボタンをクリックしたときの動作は次のようになります。

イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれる場合

制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択されます。

イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれない場合

イベント属性値がすべて反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は［と一致する］が選択されます。

なお，選択しているJP1イベントの情報がイベント情報マッピング定義でマッピングされている場合は，マッピングしている表示項目の属性値および固有の拡張属性値は，条件一覧に入力されません。イベント情報マッピング定義の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 運用ガイド」の「6.9.2　JP1イベントの固有の拡張属性を表示する（イベント情報のマッピング）」を参照してください。

［選択イベントの監視抑止ID入力］

繰り返しイベントの監視抑止機能を有効にした場合，［選択イベントの監視抑止ID入力］ボタンが表示されます。

［イベントコンソール］画面で選択しているJP1イベントが繰り返しイベントの場合，［選択イベントの監視抑止ID入力］ボタンが活性化します。

［選択イベントの監視抑止ID入力］ボタンをクリックしたときの［監視抑止ID］の動作は，次のようになります。

チェックボックスがチェックされます。

［イベントコンソール］画面で選択しているJP1イベント（繰り返しイベント）の監視抑止ID（E.JP1_IMSUPPRESS_ID）が［監視抑止ID］に設定されます。

［監視抑止ID］のオプション条件に［と一致する］が選択されます。

［選択イベントの監視抑止ID入力］ボタンをクリックしたときの［監視抑止ID］以外の条件一覧の動作は，次のようになります。

チェックボックスのチェックが外れます。

イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれる場合

制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択されます。

イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれない場合

イベント属性値がすべて反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は［と一致する］が選択されます。

なお，選択しているJP1イベントの情報がイベント情報マッピング定義でマッピングされている場合は，マッピングしている表示項目の属性値および固有の拡張属性値は，条件一覧に入力されません。イベント情報マッピング定義の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 運用ガイド」の「6.9.2　JP1イベントの固有の拡張属性を表示する（イベント情報のマッピング）」を参照してください。

［発生元ホスト名］

発生元ホストのマッピング機能を有効にした場合，［発生元ホスト名］が表示されます。

JP1イベントの発行契機となった事象が発生したホストのホスト名を指定します。複数のホストを指定する場合の条件は，登録ホスト名と同じです。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。ただし，jcoimdefコマンドの-ignorecasehostオプションの指定を「ON」にしている場合に，右側のリストボックスで［正規表現］以外を選択すると，文字列の英大文字・小文字を区別しません。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

発生元ホスト名には，統合監視DBおよびIM構成管理DBが有効な場合，パス表記で業務グループ名を指定することもできます。条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。統合監視DBおよびIM構成管理DBが無効な場合，および［と一致する］［と一致しない］以外を選択した場合，パス表記で業務グループ名を指定しても，ホスト名として扱われます。

発生元ホストのマッピング機能については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.9　発生元ホストのマッピング」を参照してください。

［登録ホスト名］

JP1イベントが発生したホストのホスト名（イベントサーバ名）を指定します。

複数のホストを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大100個のホスト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。ただし，jcoimdefコマンドの-ignorecasehostオプションの指定を「ON」にしている場合に，右側のリストボックスで［正規表現］以外を選択すると，文字列の英大文字・小文字を区別しません。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

登録ホスト名には，統合監視DBおよびIM構成管理DBが有効な場合，パス表記で業務グループ名を指定することもできます。条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。統合監視DBおよびIM構成管理DBが無効な場合，および［と一致する］［と一致しない］以外を選択した場合，パス表記で業務グループ名を指定しても，ホスト名として扱われます。

［重大度］

JP1イベントの重大度を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。

［オブジェクトタイプ］

JP1イベントのオブジェクトタイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［オブジェクト名］

JP1イベントのオブジェクト名を指定します。

複数のオブジェクトを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大100個のオブジェクト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［登録名タイプ］

JP1イベントの登録名タイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［登録名］

JP1イベントの登録名を指定します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［事象種別］

JP1イベントの事象種別を指定します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［ユーザー名］

JP1イベントを発行したユーザー名を指定します。

複数のユーザーを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大100人のユーザー名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［メッセージ］

JP1イベントのメッセージテキストを指定します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択できますが，［から始まる］または［を含む］を選択することを推奨します。正規表現で指定する場合は，メッセージテキストの制御コード以外の部分を記述するようにしてください。

［プロダクト名］

JP1イベントを発行したプログラムの名称を指定します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［イベントID］

JP1イベントのIDを指定します。

複数のイベントIDを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。

［対処状況］

JP1イベントの対処状況を条件として指定します。複数の対処状況を指定できます。［対処済］を指定した場合，対処状況を対処済みにしたイベントがフィルターの対象となります。［未対処］を指定した場合，対処状況を未対処にしたイベントがフィルターの対象となります。［処理中］を指定した場合，対処状況を処理中にしたイベントがフィルターの対象となります。［保留］を指定した場合，対処状況を保留にしたイベントがフィルターの対象となります。

［アクション］

自動アクションが定義されているJP1イベントの場合に，自動アクションが実行されたかどうかを条件とします。

［固有の拡張属性］

固有の拡張属性値でフィルタリングするかどうかという条件を設定する画面を表示します。条件を設定する場合は，［固有の拡張属性］チェックボックスをチェックします。［固有の拡張属性］チェックボックスをチェックすると，［設定］ボタンが活性化します。［設定］ボタンをクリックすると，［固有の拡張属性条件設定］画面が表示され，条件を設定できます。

［固有の拡張属性条件設定］画面については，「3.26　［固有の拡張属性条件設定］画面」を参照してください。

統合監視DBを使用する場合

統合監視DBを使用する場合に次の項目が表示されます。

［メモ］

メモ情報の設定機能を有効にした場合，［メモ］が表示されます。

JP1イベントのメモ情報を指定します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択できます。

メモ情報の設定機能については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.11　メモ情報の設定機能」を参照してください。

［重大度変更］

重大度変更機能を有効にした場合，［重大度変更］が表示されます。

重大度を変更したか変更していないかの条件を指定します。［対象］を選択すると，重大度を変更したJP1イベントを表示します。［対象外］を選択すると，重大度を変更していないJP1イベントを表示します。

重大度変更機能については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド」の「5.13　重大度変更機能の設定」を参照してください。

［重大度(変更前)］

重大度変更機能を有効にした場合，［重大度(変更前)］が表示されます。

重大度を変更する前のJP1イベントの重大度を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。

［表示メッセージ変更］

表示メッセージ変更機能を有効にした場合，［表示メッセージ変更］が表示されます。なお，検索対象となるデータベースにイベントDBを選択している場合は，指定できません。

また，10-50以前からバージョンアップインストール後に，jimdbupdateコマンドで，IMデータベースを更新していない場合，指定できません。

変更したメッセージが表示されるか，または変更していないメッセージが表示されるかの条件を指定します。［対象］を選択すると，表示するメッセージを変更したJP1イベントを表示します。［対象外］を選択すると，表示するメッセージを変更していないJP1イベントを表示します。

表示メッセージ変更機能については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド」の「5.14　表示メッセージ変更機能の設定」を参照してください。

［メッセージ(変更後)］

表示メッセージ変更機能を有効にした場合，［メッセージ(変更後)］が表示されます。

JP1イベントのメッセージ(変更後)テキストを指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［繰り返しイベント］

繰り返しイベントを表示の対象とするかどうかを指定します。

チェックした場合，ラジオボタンが活性化して対象，または対象外を指定できます。チェックしない場合は，ラジオボタンは非活性となり条件は指定できません。この項目は，繰り返しイベント監視抑止機能が無効なJP1/IM - Managerにログインした場合は，表示されません。

対象，または対象外のどちらかを指定します。繰り返しイベントを表示する場合は，対象を指定します。繰り返しイベント以外を表示する場合は，対象外を指定します。

［監視抑止ID］

繰り返しイベントの監視抑止機能を有効にした場合，［監視抑止ID］が表示されます。

JP1イベントの監視抑止ID（E.JP1_IMSUPPRESS_ID）を指定します。一つの集約イベントに集約されている繰り返しイベントには同じ監視抑止IDが設定されているため，指定した繰り返しイベントと関連する繰り返しイベントをフィルタリングする際に指定します。

複数の監視抑止IDを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大100個の監視抑止IDが指定できます。改行やタブは指定できません。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択できます。［正規表現］を選択した場合は，複数の監視抑止IDを指定できません。

3.29　［表示フィルター一覧］画面

［表示フィルター一覧］画面では，表示フィルターの一覧を表示します。ここで設定した内容が［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページおよび［重要イベント］ページの［フィルター名］リストボックスに表示されます。

この画面は，［イベントコンソール］画面で［表示］−［表示フィルター一覧］を選択すると表示されます。

［表示フィルター設定］画面でフィルター条件を設定したあと，［表示フィルター一覧］画面で［OK］ボタンをクリックすると，設定した内容がフィルター条件文に変換され，設定が有効になります。なお，フィルター条件文の最大長は各JP1ユーザーにつき1メガバイトです（表示フィルターを複数設定していた場合はその合計値）。最大長を超えていた場合は，［OK］ボタンをクリックしたときにエラーダイアログボックス（KAVB0246-Eのメッセージ）が表示されます。この場合は，［表示フィルター設定］画面で設定した内容を見直してください。フィルター条件文の長さは，JP1/IM - Viewのリリースノートを参照して見積もってください。

［表示フィルター一覧］画面を次に示します。

図3‒57　［表示フィルター一覧］画面

表示項目を次に示します。

［表示フィルター一覧］

表示フィルターの一覧を表示します。

設定できる表示フィルターの数は，各JP1ユーザーにつき最大50です（最大数設定すると，［追加］ボタン，［複製］ボタンが非活性になります）。

［上へ移動］

一覧で選択した表示フィルターを，１行上へ移動します。頻繁に使用する表示フィルターを最上行に指定しておくと［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページおよび［重要イベント］ページの［フィルター名］リストボックスが操作しやすくなります。

［下へ移動］

一覧で選択した表示フィルターを，１行下へ移動します。

［追加］

新規にフィルターを追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。クリックすると，［表示フィルター設定］画面が表示されます。

［編集］

［表示フィルター一覧］ですでに表示されている表示フィルターを編集する場合は，編集したい表示フィルターを一覧で選択し，［編集］ボタンをクリックします。クリックすると，［表示フィルター設定］画面が表示されます。

［複製］

選択している表示フィルターを複製する場合は，［複製］ボタンをクリックします。クリックすると，選択している表示フィルターと同じ条件を持った表示フィルターが複製されます。複製された表示フィルター名の先頭に「コピー 」が付加され，一覧に追加されます。すでに，複製したあとにできるフィルター名が登録されている場合には，「コピー」の後ろに半角数字を付加し，「コピー半角数字 複製元のフィルター名」となります。半角数字は2から始まり，フィルター名が複製されるたびに2，3，4と昇順に増えていきます。名称を変更する場合は［編集］ボタンをクリックします。

［削除］

選択している表示フィルターを削除する場合は，［削除］ボタンをクリックします。クリックすると，KAVB0503-Iのメッセージのダイアログボックスが表示され，［はい］ボタンをクリックすると，表示フィルターが削除されます。

3.30　［ユーザーフィルター設定］画面

［ユーザーフィルター設定］画面は，各ユーザーが監視できるJP1イベントを制限するために使用します。ユーザーフィルターは，最大128個設定できます。

［ユーザーフィルター設定］画面を表示するには，JP1_Console_Admin権限が必要です。なお，業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1資源グループとJP1権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.1.4(2)　JP1ユーザーに対するJP1資源グループとJP1権限レベルの割り当て」を参照してください。

この画面は，［イベントコンソール］画面で［オプション］−［ユーザーフィルター設定］を選択すると，表示されます。

［ユーザーフィルター詳細設定］画面でフィルター条件を設定したあと，［ユーザーフィルター設定］画面で［適用］ボタンをクリックすると，設定した内容がフィルター条件文に変換され，設定が有効になります。なお，フィルター条件文の最大長は1メガバイトです（ユーザーフィルターを複数設定していた場合はその合計値）。最大長を超えていた場合は，［適用］ボタンをクリックしたときにエラーダイアログボックス（KAVB0246-Eのメッセージ）が表示されます。この場合は，［ユーザーフィルター詳細設定］画面で設定した内容を見直してください。フィルター条件文の長さは，JP1/IM - Viewのリリースノートを参照して見積もってください。

［ユーザーフィルター設定］画面を次に示します。

図3‒58　［ユーザーフィルター設定］画面

表示項目を次に示します。

［設定一覧］

すでに設定されているユーザーフィルターの一覧を表示します。一覧には，フィルター名と対象ユーザー名が表示されます。

設定できるユーザーフィルターの数は，システム（一つのJP1/IM - Manager）につき最大128です（最大数設定すると，［追加］ボタンが非活性になります）。

［追加］

新規にユーザーフィルターを作成する場合は，［追加］ボタンをクリックします。クリックすると，［ユーザーフィルター詳細設定］画面が表示されます。

［編集］

［設定一覧］ですでに表示されているユーザーフィルターを編集する場合は，編集したいユーザーフィルターを［設定一覧］で選択し，［編集］ボタンをクリックします。クリックすると，［ユーザーフィルター詳細設定］画面が表示されます。

［削除］

［設定一覧］ですでに表示されているユーザーフィルターを削除する場合は，削除したいユーザーフィルターを［設定一覧］で選択し，［削除］ボタンをクリックします。

3.31　［ユーザーフィルター詳細設定］画面

［ユーザーフィルター詳細設定］画面は，ユーザーフィルターの条件を指定するために使用します。この画面は，次の操作で表示されます。

［ユーザーフィルター設定］画面で［追加］ボタンまたは［編集］ボタンをクリックする。

［ユーザーフィルター設定］画面で，設定一覧から項目を選択し，ダブルクリックする。

なお，この画面で設定する通過条件群の中に，条件を何も設定していない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）通過条件群がある場合，すべてのJP1イベントを表示（取得）対象とします。また，この画面で設定する除外条件群の中に，条件を何も設定していない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）除外条件群がある場合，すべてのJP1イベントを表示（取得）しません。フィルターをかけたい場合は，設定した条件群それぞれに対し，必ず一つ以上の条件を設定してください。

［ユーザーフィルター詳細設定］画面を次に示します。

図3‒59　［ユーザーフィルター詳細設定］画面

メモ

BJEXまたはJP1/AS連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEXまたはJP1/AS連携用の機能を有効にした場合の画面については，「3.44.8　フィルターの条件定義画面」を参照してください。

表示項目を次に示します。

［フィルター名］

ユーザーフィルターの名称を指定します。設定した条件を識別するために，任意の名称を付けます。入力できる文字数は，1〜30,000バイトです。

ここで指定した名称は，［ユーザーフィルター設定］画面の［設定一覧］に表示されます。

［対象ユーザー名］

ユーザーフィルターによる制限の対象となるユーザー名を指定します。複数のユーザーを指定する場合は，ユーザー名をコンマで区切って指定します。入力できる文字数は，1〜30,000バイトです。

［一覧表示］／［一覧非表示］

条件群一覧の表示・非表示を切り替えます。すでに条件群一覧が表示されている場合，ボタンの名称は［一覧非表示］になります。

［通過条件群一覧］

通過条件群の一覧が表示されます。［通過条件群一覧］の条件群を選択すると，通過条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるようになります。

設定できる条件群の数は，最大30です（最大数設定すると，［追加］ボタン，［複製］ボタンが非活性になります）。

［除外条件群一覧］

除外条件群の一覧が表示されます。［除外条件群一覧］の条件群を選択すると，除外条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるようになります。

設定できる条件群の数は，最大30です（最大数設定すると，［追加］ボタン，［複製］ボタンが非活性になります）。

［追加］

新規に条件群を追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。クリックすると，通過条件群の場合，通過条件群が「条件群1」，「条件群2」...という名称で追加されます。除外条件群の場合，除外条件群が「除外条件群1」，「除外条件群2」...という名称で追加されます。また，条件群を追加すると，フォーカスが［条件群名］に移り，名称を指定できるようになります。

［複製］

選択している条件群を複製する場合は，［複製］ボタンをクリックします。クリックすると，選択している条件群と同じ条件を持った条件群が複製されます。複製された条件群名の先頭に「コピー 」が付加され，一覧に追加されます。すでに，複製したあとにできる条件群名が登録されている場合には，「コピー」の後ろに半角数字を付加し，「コピー半角数字 複製元の条件群名」となります。半角数字は2から始まり，条件群名が複製されるたびに2，3，4と昇順に増えていきます。また，フォーカスが［条件群名］に移り，名称を指定できるようになります。

［削除］

選択している条件群を削除する場合は，［削除］ボタンをクリックします。クリックすると，KAVB0257-Iのメッセージのダイアログボックスが表示され，［はい］ボタンをクリックすると，条件群が削除されます。

［条件群名］

条件群の名称を指定します。入力できる文字数は，1〜50バイトです。

［通過条件群一覧］または［除外条件群一覧］ですでに表示されている条件群を選択した状態で名称を変更した場合は，新しく指定した名称で上書きされます。通過条件群と除外条件群は，同じ名称を設定できません。

［通過条件群一覧］または［除外条件群一覧］ですでに表示されている条件群と同じ名称を指定した場合は，KAVB0256-Eのメッセージのダイアログボックスが表示されます。

［クリア］

条件一覧に指定されている内容をすべてクリアします。

［選択イベント条件入力］

［イベントコンソール］画面で選択しているJP1イベントの属性値を条件一覧に入力します。［選択イベント条件入力］ボタンをクリックしたときの動作は次のようになります。

イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれる場合

制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択されます。

イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれない場合

イベント属性値がすべて反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は［と一致する］が選択されます。

なお，選択しているJP1イベントの情報がイベント情報マッピング定義でマッピングされている場合は，マッピングしている表示項目の属性値および固有の拡張属性値は，条件一覧に入力されません。イベント情報マッピング定義の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 運用ガイド」の「6.9.2　JP1イベントの固有の拡張属性を表示する（イベント情報のマッピング）」を参照してください。

［登録ホスト名］

JP1イベントが発生したホストのホスト名（イベントサーバ名）を指定します。

複数のホストを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大100個のホスト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。ただし，jcoimdefコマンドの-ignorecasehostオプションの指定を「ON」にしている場合に，右側のリストボックスで［正規表現］以外を選択すると，文字列の英大文字・小文字を区別しません。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

登録ホスト名には，統合監視DBおよびIM構成管理DBが有効な場合，パス表記で業務グループ名を指定することもできます。条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。統合監視DBおよびIM構成管理DBが無効な場合，および［と一致する］［と一致しない］以外を選択した場合，パス表記で業務グループ名を指定しても，ホスト名として扱われます。

［重大度］

イベントの重大度を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。

［オブジェクトタイプ］

JP1イベントのオブジェクトタイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［オブジェクト名］

JP1イベントのオブジェクト名を指定します。

複数のオブジェクトを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大100個のオブジェクト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［登録名タイプ］

JP1イベントの登録名タイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［登録名］

JP1イベントの登録名を指定します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［事象種別］

JP1イベントの事象種別を指定します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［ユーザー名］

JP1イベントのユーザー名を指定します。

複数のユーザーを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大100人のユーザー名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［メッセージ］

JP1イベントのメッセージテキストを指定します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択できますが，［から始まる］または［を含む］を選択することを推奨します。正規表現で指定する場合は，メッセージテキストの制御コード以外の部分を記述するようにしてください。

［プロダクト名］

JP1イベントを発行したプログラムの名称を指定します。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［イベントID］

JP1イベントのIDを指定します。

複数のイベントIDを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。

［対処状況］

JP1イベントの対処状況を指定します。［対処済］を指定した場合，対処状況を対処済みにしたイベントがフィルターの対象となります。［未対処］を指定した場合，対処状況を未対処にしたイベントがフィルターの対象となります。

［アクション］

自動アクションが定義されているJP1イベントの場合に，自動アクションが実行されたかどうかを条件とします。

［固有の拡張属性］

固有の拡張属性値でフィルタリングするかどうかという条件を設定する画面を表示します。条件を設定する場合は，［固有の拡張属性］チェックボックスをチェックします。［固有の拡張属性］チェックボックスをチェックすると，［設定］ボタンが活性化します。［設定］ボタンをクリックすると，［固有の拡張属性条件設定］画面が表示され，条件を設定できます。

［固有の拡張属性条件設定］画面については，「3.26　［固有の拡張属性条件設定］画面」を参照してください。

発生元ホストのマッピングを有効にした場合，表示項目に次の項目が追加されます。

［発生元ホスト名］

JP1イベントの発行契機となった事象が発生したホストのホスト名を指定します。複数のホストを指定する場合の条件は，登録ホスト名と同じです。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。ただし，jcoimdefコマンドの-ignorecasehostオプションの指定を「ON」にしている場合に，右側のリストボックスで［正規表現］以外を選択すると，文字列の英大文字・小文字を区別しません。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

発生元ホスト名には，統合監視DBおよびIM構成管理DBが有効な場合，パス表記で業務グループ名を指定することもできます。条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。統合監視DBおよびIM構成管理DBが無効な場合，および［と一致する］［と一致しない］以外を選択した場合，パス表記で業務グループ名を指定しても，ホスト名として扱われます。

発生元ホストのマッピング機能については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.9　発生元ホストのマッピング」を参照してください。

3.32　［アクション設定］画面

［アクション設定］画面は，自動アクションの設定一覧を表示します。

［アクション設定］画面を表示するには，JP1_Console_Admin権限が必要です。なお，業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1資源グループとJP1権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.1.4(2)　JP1ユーザーに対するJP1資源グループとJP1権限レベルの割り当て」を参照してください。

自動アクションを設定するには，この画面から［アクション詳細設定］画面を呼び出します。

［アクション設定］画面は，自動アクション定義ファイルのバージョンが09-00以降（DESC_VERSIONが3または4）の場合に表示されます。

自動アクション定義ファイルのバージョンが11-10以前（DESC_VERSIONが3）の場合，［アクション設定］画面に次の項目は表示されません。

編集した自動アクション定義を示す[図データ]編集アイコン

［適用］チェックボックス

［ID］の表示領域

［定義を変更していない実行条件の状態を維持する］チェックボックス

自動アクション定義ファイルがバージョン8以前の場合は，［アクション設定］画面（互換用）が表示されます。［アクション設定］画面（互換用）の詳細については，「［アクション設定］画面（互換用）」を参照してください。

次の場合，［アクション設定］画面および［アクション設定］画面（互換用）は表示されません。

自動アクション定義ファイルの記述内容に誤りがある。

自動アクション定義ファイルの自動アクション定義パラメーターのサイズが最大長を超過している。

自動アクション定義ファイルの記述内容によって［アクション設定］画面が表示されない場合，テキストエディターで自動アクション定義ファイルを編集してください。「自動アクション定義パラメーター」の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「自動アクション定義ファイル（actdef.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

［アクション設定］画面は，［イベントコンソール］画面で［オプション］−［自動アクション設定］を選択すると表示されます。［アクション設定］画面を次に示します。

図3‒60　［アクション設定］画面

表示項目を次に示します。

［状態監視］

アクションの状態を監視するかどうかを設定します。

［する］：アクションの状態を監視します。

［しない］：アクションの状態を監視しません。

デフォルトは［しない］です。

アクションの状態を監視する場合，アクションが異常状態（「実行不可」，「実行失敗」）になったときに，異常状態を通知するために，JP1イベントが発行または通知コマンドが実行されます。なお，通知方法は，自動アクション通知定義ファイル（actnotice.conf）であらかじめ設定しておく必要があります。自動アクション通知定義ファイル（actnotice.conf）については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「自動アクション通知定義ファイル（actnotice.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

アクションの状態は，［アクション結果］画面，［アクション結果一覧］画面，［アクション結果詳細］画面で確認できます。また，アクションが異常状態であるかどうかを，［イベントコンソール］画面で確認できます。

アクションの状態監視は，設定後に監視条件に一致したアクションに対して有効になります。それ以前のアクションに対しては，変更前の設定に従います。

［設定一覧］

設定されている自動アクション定義の一覧を表示します。一覧には，[図データ]編集アイコン，適用，ID，グループ，アクション名，イベントID，種別，アクション，実行ホスト名，およびコメントが表示されます。

上に表示されている自動アクション定義ほど，優先順位が高くなります。優先順位については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「6.3.2　実行条件の優先度」を参照してください。

自動アクションは，1,000件まで登録できます。AND条件の自動アクション定義は，一つ上に設定されている自動アクション定義に対するAND条件になります。

AND条件については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「6.3.3　パラメーターグループとAND条件」を参照してください。

[図データ]編集アイコン

編集した自動アクション定義に，このアイコンが表示されます。

［適用］

自動アクション定義の状態（有効，無効）を指定するチェックボックスです。チェックの入った自動アクション定義が有効です。

［ID］

アクションIDを表示します。AND条件の場合は，AND条件内の先頭のアクション実行条件のアクションIDだけ表示します。

［グループ］

パラメーターグループを表示します。

［アクション名］

アクション名を表示します。

［イベントID］

イベントIDを表示します。

［実行ホスト名］

実行ホスト名を表示します。

［コメント］

コメントを表示します。

［上へ移動］

一覧で選択した自動アクション定義を，１行上へ移動します。自動アクション定義の優先順位を変更するために使用します。

［下へ移動］

一覧で選択した自動アクション定義を，１行下へ移動します。自動アクション定義の優先順位を変更するために使用します。

［追加］

新規に自動アクション定義を作成する場合に，［追加］ボタンをクリックします。クリックすると，［アクション詳細設定］画面が表示されます。

なお，自動アクションが1,000件以上定義されている場合は，このボタンは非活性です。

［編集］

［設定一覧］ですでに表示されている自動アクション定義を編集する場合に，編集したい自動アクション定義を［設定一覧］で選択し，［編集］ボタンをクリックします。

［削除］

［設定一覧］ですでに表示されている自動アクション定義を削除する場合に，削除したい自動アクション定義を［設定一覧］で選択し，［削除］ボタンをクリックします。

［定義を変更していない実行条件の状態を維持する］

編集していないアクション定義の抑止状態とAND条件の部分成立状態を維持する場合に指定するチェックボックスです。このチェックボックスをチェックして［適用］ボタンをクリックすると，編集したアクション実行条件の抑止状態とAND条件の部分成立状態だけ初期化されます。このチェックボックスのチェックを外して［適用］ボタンをクリックすると，すべてのアクション実行条件の抑止状態とAND条件の部分成立状態が初期化されます。

［適用］

設定内容を反映します。

［アクション設定］画面（互換用）

バージョン8以前のアクション定義ファイルを使用している場合，［設定一覧］の［アクション名］の列は，表示されません。バージョン8以前のアクション定義ファイルは，［アクション設定］画面（互換用）を使用して設定します。

［アクション設定］画面（互換用）を次に示します。

3.33　［アクション詳細設定］画面

［アクション詳細設定］画面は，自動アクションの実行条件および実行内容を設定するために使用します。この画面は，次の操作で表示されます。

［アクション設定］画面で［追加］ボタンまたは設定一覧から設定を選択し［編集］ボタンをクリックする。

［アクション設定］画面で，設定一覧から項目を選択し，ダブルクリックする。

なお，［アクション詳細設定］画面で設定した内容は，［アクション設定］画面で［適用］ボタンをクリックすることによって有効になります（自動アクション定義ファイルの「自動アクション定義パラメーター」に変換されます）。その際に，作成された「自動アクション定義パラメーター」の長さが最大値を超えていた場合は，エラーダイアログボックス（KAVB5060-W，KAVB5068-W，またはKAVB5069-Wのメッセージ）が表示されます。この場合は，［アクション詳細設定］画面で設定した内容を見直してください。

一つの「自動アクション定義パラメーター」で設定できる最大値は，接続先ホストのJP1/IMのバージョンに依存します。

JP1/IM - Manager（08-00以降）：5,706バイト

「自動アクション定義パラメーター」の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「自動アクション定義ファイル（actdef.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

［アクション詳細設定］画面は，アクション定義ファイルのバージョンによって異なります。

アクション定義ファイルのバージョンが09-00以降の場合は，「3.33.1　［アクション詳細設定］画面」を参照してください。アクション定義ファイルがバージョン8以前の場合は，「3.33.2　［アクション詳細設定］画面（互換用）」を参照してください。

3.33.1　［アクション詳細設定］画面

［アクション詳細設定］画面には，［アクション条件］ページと［実行監視］ページの2種類があります。

(1)　［アクション条件］ページ

［アクション条件］ページを選択した場合の画面を次に示します。

図3‒61　［アクション詳細設定］画面（アクション条件）

表示項目を次に示します。

［アクションID］

アクション実行条件のアクションIDを指定します。アクション定義ファイルのバージョンが11-50以降（DESC_VERSIONが4）の場合に表示されます。

ドロップダウンリストからの選択または，直接入力することができます。ドロップダウンリストには，0〜999のうちの未使用のアクションIDと編集前のアクションID（編集で起動した場合のみ）が表示されます。

入力できる値は0〜2,147,483,647のうち未使用のアクションIDです。

［パラメーターグループ］で「&」を指定した場合は，指定できません。

［パラメーターグループ］

パラメーターグループを指定します。0〜9の1けたの数字か「&」を指定します。「&」はAND条件を表します。

［アクション名］

アクション名を指定します。1〜50バイトの文字列で指定します。指定できる文字は，制御文字（0x00〜0x1F，0x7F〜0x9F）以外の文字列です。［アクション設定］画面の［追加］ボタンを選択して［アクション詳細設定］画面を表示した場合は，「アクションn」が表示されています。nはすでに定義されているアクション名と重複しないように，1〜1000のうち最小の数値（半角）が設定されます。

アクション名は省略できません。ただし，［パラメーターグループ］で「&」を指定した場合は，指定できません。

［コメント］

自動アクション定義に対するコメントを1,040バイト以内の文字列で指定します。コメントは省略できます。

［アクション条件ページ］の表示項目を次に示します。

［イベントID］

自動アクションの実行条件とするイベントIDを指定します。

［指定］を選択して，テキストボックスにIDを入力します。イベントIDの基本部と拡張部は，8バイト以内の16進数で指定します。指定できる値は，0〜7FFFFFFFです。基本部と拡張部の間は「:」で区切ります。拡張部は省略できます。

すべてのイベントを対象にしたい場合は，［すべて］を選択します。

［選択イベント条件入力］

イベント一覧で選択しているJP1イベントの属性値を使用してイベント条件を自動的に入力するボタンです。［アクション詳細設定］画面の起動時に表示しているイベント一覧から，JP1イベントを1件だけ選択している場合に選択できます。［選択イベント条件入力］ボタンを選択する前に指定していたイベント条件は削除します。イベント一覧で選択していたJP1イベントがスクロールアウトしてしまった場合は何も生成しません。

［イベント条件一覧］

イベント条件を一覧表示します。上に表示されているイベント条件ほど，優先順位が高くなります。それぞれのイベント条件は，AND条件となります。

［属性名］欄にイベント条件の属性名を表示します。固有の拡張属性を条件に指定した場合，E.SEVERITYのように「E.」を付けて表示します。

［属性値］欄に属性値を表示します。複数指定した場合，「,」（半角コンマ）で区切ります。

［条件］欄にイベント条件の比較（「から始まる」，「と一致する」，「と一致しない」，「を含む」，「を含まない」，「正規表現」のどれか）を表示します。

［追加］

新規にイベント条件を追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。クリックすると，設定していないイベント条件がイベント条件の一覧の最後尾に追加されます。最大256件のイベント条件を追加できます。

［削除］

選択しているイベント条件を削除する場合は，［削除］ボタンをクリックします。

［上へ移動］

一覧で選択したイベント条件を，1行上へ移動します。イベント条件の優先順位を変更するために使用します。

［下へ移動］

一覧で選択したイベント条件を，1行下へ移動します。イベント条件の優先順位を変更するために使用します。

［適用］

イベント条件の編集領域の内容を一覧に適用します。［適用］ボタンをクリックしたとき，イベント条件が正規表現で次に示すどちらかに一致した場合は，KAVB0517-Wメッセージがダイアログに表示されます。

正規表現として，先頭または末尾に「.*」が指定されている

正規表現として，「.*」が連続して指定されている

KAVB0517-Wメッセージの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager メッセージ」の「2.2　セントラルコンソール・ビューアーに関するメッセージ（KAVB0001〜KAVB2000）」を参照してください。

イベント条件の編集領域

イベント条件を編集する領域です。選択する属性によって表示される領域が異なります。表示される領域の説明を次に示します。

［イベントID］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

イベントID

8桁以内の16進数で指定します。複数のイベントIDを指定する場合，4,096バイト以内の文字列で指定します。制御文字は，指定できません。指定できる値は，0〜7FFFFFFFです。

［正規表現］を指定している場合，文字列の英大文字・英小文字を区別します。

文字列で指定する場合，「,」または「¥」を指定するときは，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。「¥,」および「¥¥」は，それぞれ1バイトです。

複数のイベントIDを指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数のイベントIDを指定できません。

右側のリストボックスでは，指定したイベントIDに対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［正規表現］のどれかを選択します。

［数値］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

登録要因

発行元プロセスID

発行元ユーザーID

発行元グループID

4,096バイト以内の10進数の整数で指定します。指定できる値は，-2,147,483,648〜2,147,483,648です。

複数の数値を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数の数値を指定できません。

［正規表現］を指定している場合，文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［正規表現］のどれかを選択します。

「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。「¥,」および「¥¥」は，それぞれ1バイトです。

［と一致する］［と一致しない］を選択した場合，0〜9の整数および半角ハイフン（-）しか指定できません。

［日時］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

登録時刻

到着時刻

4,096バイト以内のYYYYMMDDhhmmss形式で指定します。

複数の日時は，指定できません。

「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。「¥,」および「¥¥」は，それぞれ1バイトです。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した日時に対する条件として，［正規表現］だけを選択できます。

［文字列］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

発行元ユーザー名

発行元グループ名

発行元IPアドレス

登録ホスト名

メッセージ

プロダクト名

オブジェクト名

登録名

オブジェクトID

事象種別

ユーザー名

終了コード

発生元ホスト名

発行元IPアドレスにIPv6アドレスを指定する場合，次のように英字部分を英小文字で指定してください。

0011:2233:4455:6677:8899:aabb:ccdd:eeff

また，次のようなIPアドレスの省略形式は指定できません。

2012:7:8::a:b

登録ホスト名および発生元ホスト名には，統合監視DBおよびIM構成管理DBが有効な場合，パス表記で業務グループを指定することもできます。条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。統合監視DBおよびIM構成管理DBが無効な場合，および［と一致する］［と一致しない］以外を選択した場合，パス表記で業務グループ名を指定しても，ホスト名として扱われます。

また，発生元ホスト名は，発生元ホストのマッピングが有効な場合に指定できます。発生元ホストのマッピングが無効な場合は，［固有の拡張属性］編集で属性名にJP1_SOURCEHOSTを指定することで発生元ホスト名の条件を指定できます。

4,096バイト以内の文字列で指定します。

複数の文字列を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数の文字列を指定できません。

「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。「¥,」および「¥¥」は，それぞれ1バイトです。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

jcoimdefコマンドの-ignorecasehostオプションの指定を「ON」にしている場合に，右側のリストボックスで［正規表現］以外を選択すると，次の属性では文字列の英大文字・小文字を区別しません。

登録ホスト名

発生元ホスト名

文字列にタブ，改行コード，半角コンマを指定したい場合，次のように指定してください。

表3‒21　［文字列］編集に文字列にタブ，改行コード，半角コンマを指定する方法

項番

指定したい値

指定方法

1

タブ（0x09）

¥t

2

改行コードLF（0x0a）

¥n

3

改行コードCR（0x0d）

¥r

4

半角コンマ（0x2c）

区切り文字として使用する場合

,

通常の文字列として使用する場合にリストボックスで［正規表現］を指定しているとき

,

通常の文字列として使用する場合にリストボックスで［正規表現］以外を指定しているとき

¥,

タブ，改行コードを［アクション詳細設定］画面から指定する方法は，自動アクション定義ファイル（actdef.conf）に記述する場合と異なります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「自動アクション定義ファイル（actdef.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

［文字列（入力候補あり）］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

オブジェクトタイプ

登録名タイプ

4,096バイト以内の文字列で指定します。

複数の文字列を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数の文字列を指定できません。

「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。「¥,」および「¥¥」は，それぞれ1バイトです。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

文字列にタブ，改行コード，半角コンマを指定したい場合，次のように指定してください。

表3‒22　［文字列（入力候補あり）］編集に文字列にタブ，改行コード，半角コンマを指定する方法

項番

指定したい値

指定方法

1

タブ（0x09）

¥t

2

改行コードLF（0x0a）

¥n

3

改行コードCR（0x0d）

¥r

4

半角コンマ（0x2c）

区切り文字として使用する場合

,

通常の文字列として使用する場合にリストボックスで［正規表現］を指定しているとき

,

通常の文字列として使用する場合にリストボックスで［正規表現］以外を指定しているとき

¥,

タブ，改行コードを［アクション詳細設定］画面から指定する方法は，自動アクション定義ファイル（actdef.conf）に記述する場合と異なります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「自動アクション定義ファイル（actdef.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

［通算秒］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

開始時刻

終了時刻

4,096バイト以内の数値で指定します。

複数の数値は，指定できません。

「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。「¥,」および「¥¥」は，それぞれ1バイトです。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した通算秒に対する条件として，［正規表現］だけを選択できます。

［重大度］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

重大度

重大度の条件を選択して指定したい場合は，［直接指定］ボタンをチェックし，緊急，警告，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。

重大度の条件を正規表現で指定したい場合は，［正規表現指定］ボタンをチェックし，条件を指定します。条件には，4,096バイト以内の文字列が指定できます。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。「¥,」および「¥¥」は，それぞれ1バイトです。

［固有の拡張属性］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

固有の拡張属性

固有の拡張属性の条件を指定します。

選択するラジオボタンによって，指定できる項目が異なります。

［属性名］を選択している場合

固有の拡張属性の条件を属性名で指定します。

［属性名］テキストボックスでは，32バイトまでの，半角英大文字，半角数字，および半角のアンダーバー（_）で指定します。先頭の文字は，英大文字にします。

［項目名］を選択している場合

固有の拡張属性の条件を項目名で指定します。

［項目名］ドロップダウンリストから選択して指定します。表示される項目名はイベント拡張属性定義ファイルの標準ファイルと拡張ファイルに指定した固有の拡張属性です。

［条件］テキストボックスでは，4,096バイトまでの文字列で指定します。

複数の文字列を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って100個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数の文字列を指定できません。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。「¥,」および「¥¥」は，それぞれ1バイトです。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［互換用］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

イベント詳細情報

イベント基本情報

4,096バイト以内の文字列で指定します。

「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。「¥,」および「¥¥」は，それぞれ1バイトです。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［正規表現］だけを選択できます。

［実行ユーザー名］

アクションを実行するJP1ユーザー名を31バイト以内で指定します。空白を含む名称は指定できません。

また，受信したJP1イベントの属性情報を，変数を使って指定することもできます。例えば，イベントを発行したユーザーの名前でアクションを実行したい場合は，「$EVUSR」と指定します。指定できる変数の詳細については，「［アクション詳細設定］画面の［実行内容］で使用できる変数」を参照してください。

［実行ホスト名］

アクションを実行するホスト名を255バイト以内で指定します。空白を含む名称は指定できません。実行ホスト名にはシステム構成の定義で管理対象ホストに設定したホスト名を指定します。

ホスト名には，ホストグループ名も指定できます。ホストグループ定義ファイル中に定義したホストグループ名を指定してください。

また，実行ホスト名には，パス表記で業務グループ名および監視グループ名を2,048バイト以内で指定することもできます。ただし，JP1/IMにログインした場合に統合監視DBおよびIM構成管理DBが無効のときは，パス表記でも，ホスト名またはホストグループ名と見なします。

受信したJP1イベントの属性情報を，変数を使って指定できます。例えば，イベント発行元のホストでアクションを実行したい場合は，「$EVHOST」と指定します。指定できる変数の詳細については，「［アクション詳細設定］画面の［実行内容］で使用できる変数」を参照してください。

［アクション］

アクションとして実行するコマンドを指定します。受信したJP1イベントの属性情報などをコマンドのパラメーターとして渡すことができます。

指定できる変数の詳細については，「［アクション詳細設定］画面の［実行内容］で使用できる変数」を参照してください。

なお，「¥」で終わるアクションは指定できません。

指定できるコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「6.　自動アクションによるコマンド実行（JP1/Base連携）」を参照してください。

また，アクションとして実行できるコマンドの長さは，4,096バイトまでです。アクション定義で使用できる変数（$EVMSGなど）の変換後の情報を含めたコマンドの長さが4,096バイトを超えた場合，コマンドは実行されません。アクションの状態は「実行不可」になります。［アクション結果詳細］画面の［メッセージ］欄には，KAVB4421-Wのメッセージが表示されます。

アクション中に，文字として認識できないコード（ASCIIコードおよび環境設定で指定したマルチバイト文字コードの文字集合に含まれない部分）が含まれた場合，実行先ホストのシェルなどの仕様で実行されない，または実行されても結果が不正になることがあります。この場合，アクションは実行失敗にならず，終了状態になります。変数を指定している場合には，アクションの実行時に変数を置き換えるので，不正なコードが含まれるおそれがあります。変数に置き換えられる値については，JP1イベントを発行する製品のマニュアルなどを事前に確認してください。

［環境変数ファイル］

コマンド実行先ホストに保存されている環境変数ファイルの名称を255バイト以内で，フルパスで指定します。

また，受信したJP1イベントの属性情報を，変数を使って指定できます。指定できる変数の詳細については，「［アクション詳細設定］画面の［実行内容］で使用できる変数」を参照してください。

［アクション詳細設定］画面の［実行内容］で使用できる変数

［アクション詳細設定］画面の［実行内容］の設定項目（［実行ユーザー名］，［実行ホスト名］，［アクション］および［環境変数ファイル］）には，変数を使って，JP1イベントに含まれる情報を指定できます。アクション実行時に，変数がJP1イベント中の情報に変換されて実行されます。

変数を各設定項目に記述する場合は，「$EVID」のような形式で指定します。

使用できる変数を次に示します。

表3‒23　［アクション詳細設定］画面の［実行内容］で使用できる変数

情報の種類

変数名

内容

JP1イベント基本属性に含まれる情報

EVBASE

イベント基本情報全体

EVID

イベントID（基本コード:拡張コード）

EVIDBASE

イベントID（基本コード）

EVDATE

イベント発生日（yyyy/mm/dd）

EVTIME

イベント発生時刻（hh:mm:ss）

EVPID

イベント発行元プロセスID

EVUSRID

イベント発行元プロセスのユーザーID

EVGRPID

イベント発行元プロセスのグループID

EVUSR

イベント発行元ユーザー名

EVGRP

イベント発行元グループ名

EVHOST

イベント発行元ホスト名

EVIPADDR

イベント発行元IPアドレス

EVSEQNO

イベントDB内通し番号

EVARVDATE

イベント到着日（yyyy/mm/dd）

EVARVTIME

イベント到着時刻（hh:mm:ss）

EVSRCNO

イベント発生元のイベントDB内通し番号

EVMSG

メッセージテキスト全体

EVDETAIL

イベント詳細情報全体

JP1イベント拡張属性に含まれる情報

EVSEV

イベント拡張情報重大度（Emergency，Alert，Critical，Error，Warning，Notice，Information，Debug）

EVUSNAM

ユーザー名

EVOBTYP

オブジェクトタイプ

EVOBNAM

オブジェクト名

EVROBTYP

登録タイプ

EVROBNAM

登録名

EV"PRODUCT_NAME"

プロダクト名

EV"OBJECT_ID"

オブジェクトID

EV"OCCURRENCE"

事象種別

EV"START_TIME"

開始時刻

EV"END_TIME"

終了時刻

EV"RESULT_CODE"

終了コード

EV"JP1_SOURCEHOST"

発生ホスト名

EV"拡張属性名"

任意の拡張属性

その他

EV"@JP1IM_CORRELATE"

相関イベントフラグ

相関イベントではない：0

相関成立イベントである：1

相関不成立イベント：2

EV"@JP1IM_ORIGINAL_SEVERITY"

イベント拡張情報重大度(変更前)

（Emergency, Alert, Critical, Error, Warning, Notice, Information, Debug）

EV"@JP1IM_CHANGE_SEVERITY"

重大度変更フラグ

重大度を変更していない：0

重大度を変更した：1

EV"@JP1IM_DISPLAY_MESSAGE"

メッセージ(変更後)

EV"@JP1IM_CHANGE_MESSAGE"

表示メッセージ変更フラグ

メッセージを変更していない：0

メッセージを変更した：1

ACTHOST

アクション実行要求元マネージャー名

EVENV1〜EVENV9

アクションの実行条件の指定で，正規表現中に"( )"を指定して切り出したデータ

（マネージャーで拡張正規表現を使用している場合だけ使用できる）

変数の値を取得できなかった場合は，空白になります。ただし，任意の拡張属性（EV"拡張属性名"）および切り出したデータ（EVENV1〜EVENV9）については変数名として処理されます。また，JP1イベントの種類によっては，変数自体のないものや，各属性に含まれる情報に文字として認識できないコード（ASCIIコードおよび環境設定で指定したマルチバイト文字コードの文字集合に含まれない部分）が含まれていることで，アクションが実行できない，または実行されても結果が不正になる場合があります。JP1イベント発行元製品のマニュアルなどを事前に参照し，設定してください。

変数の記述での注意点

変数の直後に文字を記述する場合，変数の直後に英数字および「_」を指定すると正しく変換されません。このような場合は，変数を｛｝で囲んでください。次に指定例を示します。なお，次の例では，イベントID（$EVID）は100:0，拡張属性EX（$EV"EX"）はABCが設定されていると仮定します。

（指定例）

アクション定義 → 変換後の情報

「$EVID abc」 →「100:0 abc」

「$EVIDabc」 →「$EVIDabc」（Windowsの場合），なし（UNIXの場合）

「${EVID}abc」 →「100:0abc」

「$EVID_abc」 →「$EVID_abc」（Windowsの場合），なし（UNIXの場合）

「${EVID}_abc」→「100:0_abc」

「$EV"EX" abc」→「ABC abc」

「$EV"EX"abc」 →「ABCabc」

変換元の文字情報に，次に示す制御文字が含まれていた場合，その制御文字は半角スペース（0x20）に変換されて処理されます。

半角スペースに変換される制御文字：0x01〜0x1F（タブ（0x09）を除く），0x7F

例えば，$EVMSGの指定により取得したメッセージの中に改行コード（0x0A）が含まれていた場合，改行コード（0x0A）は半角スペース（0x20）に変換されて処理されます。

（例）アクション（echo $EVMSG）を設定し，イベントのメッセージとして改行コードを含む文字列”1行目 0x0A 2行目”を受信した場合には，アクションとして実行されるコマンドは "echo 1行目△2行目"となります（△は半角スペースを表します）。

UNIXの場合，最終的な展開はシェルの解釈に依存します。展開後のデータに「*」など，シェルで特別な意味を持つ文字がある場合，その内容に置き換えられます。置き換えが行われないようにするには，変数全体を「"」で囲み，「"$EVMSG"」のように記述してください。

変数で指定されたJP1イベントの情報に「"」や「'」など，コマンドで特別な意味を持つ文字がある場合，コマンドが正しく解釈されないときがあります。イベント引き継ぎ情報変換設定ファイルで文字変換することをお勧めします。イベント引き継ぎ情報変換設定ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「イベント引き継ぎ情報変換設定ファイル（event_info_replace.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

(2)　［実行監視］ページ

［実行監視］ページを選択した場合の画面を次に示します。

図3‒62　［アクション詳細設定］画面（実行監視）

［抑止］

自動アクションを抑止するかどうかを設定します。

［する］：自動アクションを抑止します。

［する］を選択した場合，［抑止時間］に何秒単位で自動アクションを抑止するかを指定します。指定できる値は1〜3,600秒，デフォルトは300秒です。

［しない］：自動アクションを抑止しません。

［しない］を選択した場合，［抑止時間］が非活性になります。

デフォルトは［しない］です。

次の条件に一致する場合は，この項目は非活性になります。

［パラメーターグループ］に「&」を指定した場合

［アクション名］が未入力の場合

［遅延監視］

自動アクションの遅延監視をするかどうかを設定します。

［する］：アクションの実行遅延を監視します。

［する］を選択した場合，［監視時間］に秒数を指定します。指定した時間内にアクションが完了しない場合，遅延と判定されます。指定できる値は1〜86,400秒，デフォルトは600秒です。

［しない］：アクションの実行遅延を監視しません。

デフォルトは［しない］です。

自動アクションの遅延監視をする場合，アクションの遅延が発生したときに，遅延を通知するために，JP1イベントが発行または通知コマンドが実行されます。なお，通知方法は，自動アクション通知定義ファイル（actnotice.conf）であらかじめ設定しておく必要があります。

アクションの遅延状況は，［アクション結果］画面，［アクション結果一覧］画面，［アクション結果詳細］画面で確認できます。また，アクションが遅延しているかどうかを，［イベントコンソール］画面で確認できます。

自動アクションの遅延監視をする場合には，適切な遅延監視時間を設定してください。

3.33.2　［アクション詳細設定］画面（互換用）

自動アクション定義ファイルのバージョンが08-50以前の自動アクションを設定するには，［アクション詳細設定］画面（互換用）を使用します。この画面は，［アクション設定］画面（互換用）で［追加］または［編集］をクリックすると表示されます。この画面では，業務グループ名を使用できません。業務グループ名を指定した場合，ホスト名として扱われます。［アクション詳細設定］（互換用）画面を次に示します。

図3‒63　［アクション詳細設定］画面

表示項目を次に示します。

［パラメーターグループ］

パラメーターグループを指定します。0〜9の1けたの数字か「&」を指定します。「&」はAND条件を表します。

［イベントID］

自動アクションの実行条件とするイベントIDを指定します。

［指定］を選択して，テキストボックスにIDを入力します。イベントIDの基本部と拡張部を8バイト以内の16進数で指定し，基本部と拡張部の間は「:」で区切ります。拡張部は省略できます。

すべてのイベントを対象にしたい場合は，［すべて］を選択します。

［メッセージ］

自動アクションの実行条件とするメッセージテキストを正規表現で指定します。このとき，メッセージテキストの制御コード以外の部分を記述するようにしてください。正規表現で「/」を表す場合は，「¥/」と記述してください。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

正規表現の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「付録G　正規表現」を参照してください。

［イベント基本情報］

自動アクションの実行条件として，JP1イベントの基本属性の情報を正規表現で指定します。正規表現で「/」を表す場合は，「¥/」と記述してください。正規表現の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「付録G　正規表現」を参照してください。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

イベント基本情報は，JP1イベント基本属性の情報を次のように並べた形式で渡されます。この形式に合わせて，アクションを実行する条件を指定してください。

イベントID△イベント発行元ユーザー名△イベント発行元ユーザーID△

イベント発行元グループ名△イベント発行元グループID△

イベント発行元イベントサーバ名△イベント発行元プロセスID△

イベント登録年月日△イベント登録時刻△イベント発行元ホストIPアドレス

これらのJP1イベントの基本属性に含まれる情報については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「3.　JP1イベント」を参照してください。

［イベント詳細情報］

自動アクションの実行条件として，JP1イベント基本属性の詳細属性の情報を正規表現で指定します。正規表現で「/」を表す場合は，「¥/」と記述してください。正規表現の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「付録G　正規表現」を参照してください。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

JP1イベント基本属性の詳細属性の情報は，JP1イベントの付加的な情報で，内容や形式はJP1イベントによって異なります。なお，JP1イベントの詳細属性の情報がバイナリー形式の場合は，情報がない（NULL）として扱われます。

JP1イベント基本属性の詳細属性は，主にバージョン5以前のJP1シリーズ製品でJP1/SES形式と互換のイベントを発行する製品が，詳細情報を記録する場合などに使われます。バージョン6以降のJP1シリーズ製品の多くは，JP1イベント拡張属性を使って詳細な情報を記録します。

［イベント拡張情報］

自動アクションの実行条件としてJP1イベントの拡張情報を指定する場合には，［有効］チェックボックスをチェックし，［設定］ボタンをクリックします。

［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面が表示されます。

［実行ユーザー名］

アクションを実行するJP1ユーザー名を31バイト以内で指定します。空白を含む名称は指定できません。

また，受信したJP1イベントの属性情報を，変数を使って指定することもできます。例えば，イベントを発行したユーザーの名前でアクションを実行したい場合は，「$EVUSR」と指定します。指定できる変数の詳細については，「［アクション詳細設定］画面の［実行内容］で使用できる変数」を参照してください。

［実行ホスト名］

アクションを実行するホスト名を255バイト以内で指定します。空白を含む名称は指定できません。実行ホスト名にはシステム構成の定義で管理対象ホストに設定したホスト名を指定します。

ホスト名には，ホストグループ名も指定できます。ホストグループ定義ファイル中に定義したホストグループ名を指定してください。

また，受信したJP1イベントの属性情報を，変数を使って指定できます。例えば，イベント発行元のホストでアクションを実行したい場合は，「$EVHOST」と指定します。指定できる変数の詳細については，「［アクション詳細設定］画面の［実行内容］で使用できる変数」を参照してください。

［アクション］

アクションとして実行するコマンドを指定します。受信したJP1イベントの属性情報などをコマンドのパラメーターとして渡すことができます。

指定できる変数の詳細については，「［アクション詳細設定］画面の［実行内容］で使用できる変数」を参照してください。

なお，「¥」で終わるアクションは指定できません。

指定できるコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「6.　自動アクションによるコマンド実行（JP1/Base連携）」を参照してください。

また，アクションとして実行できるコマンドの長さは，4,096バイトまでです。アクション定義で使用できる変数（$EVMSGなど）の変換後の情報を含めたコマンドの長さが4,096バイトを超えた場合，コマンドは実行されません。アクションの状態は「実行不可」になります。［アクション結果詳細］画面の［メッセージ］欄には，KAVB4421-Wのメッセージが表示されます。

アクション中に，文字として認識できないコード（ASCIIコードおよび環境設定で指定したマルチバイト文字コードの文字集合に含まれない部分）が含まれた場合，実行先ホストのシェルなどの仕様で実行されない，または実行されても結果が不正になることがあります。この場合，アクションは実行失敗にならず，終了状態になります。変数を指定している場合には，アクションの実行時に変数を置き換えるので，不正なコードが含まれるおそれがあります。変数に置き換えられる値については，JP1イベントを発行する製品のマニュアルなどを事前に確認してください。

注意事項

アクションとして実行できるコマンドの長さは，JP1/IM，JP1/Baseを運用しているシステムによって変わります。

自動アクションの実行経路上のホスト（実行元マネージャー，実行先ホスト含む）にバージョン6，バージョン7のJP1/IM，JP1/Baseがある場合には，コマンドの長さは，最大1,024バイトに抑える必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「13.4.1　自動アクションを検討するときの注意事項」を参照してください。

［環境変数ファイル］

コマンド実行先ホストに保存されている環境変数ファイルの名称を255バイト以内で，フルパスで指定します。

また，受信したJP1イベントの属性情報を，変数を使って指定できます。指定できる変数の詳細については，「［アクション詳細設定］画面の［実行内容］で使用できる変数」を参照してください。

［抑止］

自動アクションを抑止するかどうかを設定します。

［する］：自動アクションを抑止します。

［する］を選択した場合，［抑止時間］に何秒単位で自動アクションを抑止するかを指定します。指定できる値は1〜3,600秒，デフォルトは300秒です。

［しない］：自動アクションを抑止しません。

［しない］を選択した場合，［抑止時間］が非活性になります。

デフォルトは［しない］です。

次の条件に一致する場合は，この項目は非活性になります。

［パラメーターグループ］に「&」を指定した場合

［アクション］が未入力の場合

［遅延監視］

自動アクションの遅延監視をするかどうかを設定します。

［する］：アクションの実行遅延を監視します。

［する］を選択した場合，［監視時間］に秒数を指定します。指定した時間内にアクションが完了しない場合，遅延と判定されます。指定できる値は1〜86,400秒，デフォルトは600秒です。

［しない］：アクションの実行遅延を監視しません。

デフォルトは［しない］です。

自動アクションの遅延監視をする場合，アクションの遅延が発生したときに，遅延を通知するために，JP1イベントが発行または通知コマンドが実行されます。なお，通知方法は，自動アクション通知定義ファイル（actnotice.conf）であらかじめ設定しておく必要があります。

アクションの遅延状況は，［アクション結果］画面，［アクション結果一覧］画面，［アクション結果詳細］画面で確認できます。また，アクションが遅延しているかどうかを，［イベントコンソール］画面で確認できます。

注意事項

自動アクションの遅延監視をする場合には，適切な遅延監視時間を設定してください。

［コメント］

自動アクション定義に対するコメントを入力します。

3.34　［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面（互換用）

［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面は，自動アクションの実行条件にイベント拡張情報を指定する場合に使用します。この画面は，［アクション詳細設定］画面（互換用）で［設定］ボタンをクリックすると表示されます。この画面では，業務グループ名を使用できません。業務グループ名を指定した場合，ホスト名として扱われます。［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面（互換用）を次に示します。

図3‒64　［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面

表示項目を次に示します。

［重大度］

JP1イベントの重大度を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。

［拡張属性］

JP1イベントの重大度以外の拡張属性を指定します。この項目で指定した拡張属性の複数の条件，および［重大度］で指定した条件は，すべてAND条件として扱われます。指定できる拡張属性の属性名および内容の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「3.1.2　拡張属性」を参照してください。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

上の二つのボックスは，設定を追加するときに使います。

下の大きなボックスには，すでに設定されている条件が一覧表示されます。

［追加］

新規に条件を追加する場合は，拡張属性のボックスに属性名を入力し，続いてボックスに属性値を正規表現で入力して，［追加］をクリックします。正規表現で「/」を表す場合は「¥/」と記述してください。正規表現の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「付録G　正規表現」を参照してください。

属性名は，英大文字から始まる英大文字，数字，およびアンダーバー（_）で構成される32バイトまでの名称を指定できます。英小文字が入力されると，自動的に英大文字に変換されます。

条件が100件まで登録されると，［追加］ボタンは非活性になります。

［編集］

設定された条件を編集する場合は，下のボックスで編集したい条件を選択し，［編集］ボタンをクリックします。

［削除］

設定された条件を削除する場合は，下のボックスで削除したい条件を選択し，［削除］ボタンをクリックします。

3.35　［拡張属性編集］画面（互換用）

［拡張属性編集］画面では，［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面（互換用）に表示されている，自動アクションの実行条件としてのイベント拡張属性の内容を編集する場合に使用します。この画面は，［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面（互換用）の下のボックスで編集したい条件を選択してから［編集］ボタンをクリックするか，編集したい条件をダブルクリックすると表示されます。この画面では，業務グループ名を使用できません。業務グループ名を指定した場合，ホスト名として扱われます。［拡張属性編集］画面（互換用）を次に示します。

図3‒65　［拡張属性編集］画面（互換用）

表示項目を次に示します。

左側のボックス

［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面（互換用）で選択した条件の属性名が表示されるので，必要に応じて編集します。

右側のボックス

［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面（互換用）で選択した条件の属性値が表示されるので，必要に応じて編集します。属性値は正規表現で入力します。正規表現で「/」を表す場合は，「¥/」と記述してください。

文字列の英大文字・英小文字を区別します。

3.36　［アクション結果］画面

［アクション結果］画面は，自動アクションの実行結果の一覧を表示します。この画面は，自動アクションが設定されているイベントを［イベントコンソール］画面で選択し，［表示］−［自動アクション実行結果表示］を選択すると表示されます。

［アクション結果］画面を次に示します。

図3‒66　［アクション結果］画面

表示項目を次に示します。

［更新］

［実行結果一覧］の表示内容を更新します。

選択状態にある項目のうち，アクションが再実行された項目は，［更新］ボタンをクリックすると，選択状態が解除されます。

［イベントID］

選択したJP1イベントのIDが0〜7FFFFFFFで表示されます。

［実行結果一覧］

選択したJP1イベントに設定されている自動アクションの実行結果の一覧が表示されます。

複数選択したアクションに対して行える操作は［アクションキャンセル］だけです。アクションを一つ選択してダブルクリックすると，［アクション結果詳細］画面が表示されます。

［抑止契機詳細］

［実行結果一覧］でアクション状態が「抑止」，またはアクション状態に「-RD」，「-RUD」が付加されている項目を選択した場合に，抑止を開始する契機となったアクションの詳細を表示します。

アクション状態に「-RD」，「-RUD」，「-D」が付加される項目の内容は，次のとおりです。

「-RD」

jcoimdefコマンドで-rオプションにOFF以外を指定し，アクション実行サービス起動時に抑止されたアクションについてコマンドを再実行した場合。または，アクション再実行用ファイルに出力された場合。（例：「終了-RD」）

「-RUD」

抑止されたアクションについて，［アクション結果］画面または［アクション結果一覧］画面の［再実行］ボタンをクリックして，アクションが再実行された場合。（例：「終了-RUD」）

「-D」

抑止されたアクションでアクションの状態が「実行不可」の場合は「実行不可」の状態の後ろに「-D」が付く。（例：実行不可-D）

［実行結果一覧］から項目を一つ選択して［抑止契機詳細］ボタンをクリックすると，［アクション結果詳細］画面が表示され，アクションの詳細を確認できます。

詳細を表示できる項目は，アクションの状態が「抑止」，またはアクション状態に「-RD」，「-RUD」が付加されている項目です。

なお，次の場合は，このボタンは非活性です。

アクション状態が「抑止」，またはアクション状態に「-RD」，「-RUD」が付加されている項目以外の項目を選択した場合

複数の項目を選択した場合

［詳細］

実行結果の詳細な内容を表示します。

［実行結果一覧］から項目を一つ選択して［詳細］ボタンをクリックすると，［アクション結果詳細］画面が表示されます。

なお，複数の項目を選択した場合は，このボタンは非活性となります。

［再実行］

［実行結果一覧］に表示されているアクションの再実行を要求します。

再実行できるアクションの状態は，「キャンセル」，「強制終了」，「実行失敗」，「抑止」，「終了」です。

このボタンを使用して再実行要求をするには，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限が必要です。

［実行結果一覧］から項目を一つ選択して［再実行］ボタンをクリックします。再実行要求をするかどうかの確認ダイアログボックスが表示されます。［OK］ボタンをクリックすると，選択した自動アクションの再実行要求の受け付けが完了します。

アクションの再実行を要求した場合は，［更新］ボタンをクリックして，アクションの状態を確認することをお勧めします。

なお，次の場合は，このボタンは非活性です。

「キャンセル」，「強制終了」，「実行失敗」，「抑止」，「終了」以外のアクション状態の項目を選択した場合

複数の項目を選択した場合

［アクションキャンセル］

アクションのキャンセルができる項目のアクションの状態は，「送信待機」，「キューイング」，「実行中」です。ただし，アクション実行先ホストのJP1/Baseのバージョンが07-00以前である場合には，キャンセル処理が失敗します。

このボタンを使用してアクションのキャンセルを要求するには，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限が必要です。

［実行結果一覧］から項目を選択して［アクションキャンセル］ボタンをクリックします。アクションのキャンセルを要求するかどうかの確認ダイアログボックスが表示されます。

［OK］ボタンをクリックすると，選択した自動アクションのキャンセル要求の受け付けが完了します。ただし，「送信待機」，「キューイング」，「実行中」以外のアクション状態の項目に対してはキャンセル要求をしません。

アクションのキャンセルを要求した場合は，［更新］ボタンをクリックして，アクションの状態を確認することをお勧めします。

なお，「送信待機」，「キューイング」，「実行中」のアクション状態の項目を選択していない場合，このボタンは非活性です。

3.37　［アクション結果詳細］画面

［アクション結果詳細］画面は，自動アクションの実行結果の詳細な内容を表示します。

この画面は，［アクション結果］画面で，［実行結果一覧］から項目を一つ選択してから［詳細］ボタンをクリックするか，選択した項目をダブルクリックすると表示されます。または，［アクション結果一覧］画面で，［実行結果一覧］から項目を一つ選択してから［詳細］ボタンをクリックするか，選択した項目をダブルクリックすると表示されます。

［アクション結果詳細］画面を次に示します。

図3‒67　［アクション結果詳細］画面

表示項目を次に示します。

［実行結果］

自動アクションの実行結果が表示されます。表示される項目を次に示します。

表3‒24　自動アクションの実行結果詳細

項目

説明

アクション通し番号

アクションを識別するための番号。

イベントID

受信したJP1イベントのイベントID。

イベントDB内通し番号

受信したJP1イベントのイベントDB内通し番号。

ただし，［アクション結果一覧］画面から［アクション結果詳細］画面を表示した場合だけ表示される。

イベント登録時刻

受信したJP1イベントの登録時刻。

ただし，［アクション結果一覧］画面から［アクション結果詳細］画面を表示した場合だけ表示される。

イベント到着時刻

受信したJP1イベントが自サーバに到着した時刻。

ただし，［アクション結果一覧］画面から［アクション結果詳細］画面を表示した場合だけ表示される。

プロセスID

実行したアクションのプロセスID。

系切り替えが発生して，アクション再実行用ファイルにアクションの情報が記述された場合は，「OUTPUT」と表示される。

状態

アクションの実行状態を表す次の文字列のどれか。

実行中，終了，状態不明（コマンドの実行結果が不明），実行不可（コマンド実行前のエラー），実行失敗（コマンド実行時のエラー），キューイング（先行コマンドの終了待ち），送信中，送信待機，抑止，キャンセル，強制終了

なお，アクションを再実行した場合，またはアクション再実行用ファイルに出力した場合には，次に示すように，状態の後ろに再実行の内容を示す文字列が表示される。

「-R」：

jcoimdefコマンドで-rオプションにOFF以外を指定し，アクション実行サービス起動時にコマンドを再実行した場合。または，アクション再実行用ファイルに出力された場合。（例：「終了-R」）

「-RU」：

［アクション結果］画面または［アクション結果一覧］画面の［再実行］ボタンをクリックして，アクションを再実行した場合。（例：「終了-RU」）

「-RD」：

jcoimdefコマンドで-rオプションにOFF以外を指定し，アクション実行サービス起動時に抑止されたアクションについてコマンドを再実行した場合。または，アクション再実行用ファイルに出力された場合。（例：「終了-RD」）

「-RUD」：

抑止されたアクションについて，［アクション結果］画面または［アクション結果一覧］画面の［再実行］ボタンをクリックして，アクションを再実行した場合。（例：「終了-RUD」）

「-D」：

抑止されたアクションでアクションの状態が「実行不可」の場合は「実行不可」の状態の後ろに「-D」が付く。（例：実行不可-D）

遅延

アクションの遅延が発生しているかを表示する。遅延した場合は「遅延」と表示される。

開始時刻

実行先ホストからアクションの実行を開始したことを受信した時刻。

投入時刻

実行先ホストへアクションを送信した時刻。

終了時刻

実行先ホストからアクションの実行を終了したことを受信した時刻。

終了コード

実行したアクションの終了コード。

アクション

アクションとして実行したコマンド。

ホスト名

アクションを実行したホスト。

［メッセージ］

アクションを実行したときに出力されたメッセージを表示します。

［再実行］

表示しているアクションの再実行を要求します。

再実行できるアクションの状態は，「キャンセル」，「強制終了」，「実行失敗」，「抑止」，「終了」です。このボタンを使用して再実行要求をするには，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限が必要です。

［再実行］ボタンをクリックすると，再実行要求をするかどうかの確認ダイアログボックスが表示されます。［OK］ボタンをクリックすると，自動アクションの再実行要求の受け付けが完了します。

アクションの再実行を要求した場合は，この画面を閉じて元の画面（［アクション結果］画面または［アクション結果一覧］画面）に戻り，［更新］ボタンをクリックして，アクションの状態を確認することをお勧めします。

なお，元の画面（［アクション結果］画面または［アクション結果一覧］画面）から「キャンセル」，「強制終了」，「実行失敗」，「抑止」，「終了」以外のアクション状態を選択してこの画面を表示した場合，このボタンは非活性です。

［アクションキャンセル］

表示しているアクションのキャンセルを要求します。

キャンセルができるアクションの状態は，「送信待機」，「キューイング」，「実行中」です。ただし，アクション実行先ホストのJP1/Baseのバージョンが07-00以前の場合には，キャンセル処理が失敗します。

このボタンを使用してアクションのキャンセルを要求するには，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator 権限が必要です。

［アクションキャンセル］ボタンをクリックすると，アクションのキャンセルを要求するかどうかの確認ダイアログボックスが表示されます。［OK］ボタンをクリックすると，自動アクションのキャンセル要求の受け付けが完了します。

アクションのキャンセルを要求した場合は，この画面を閉じて元の画面（［アクション結果］画面または［アクション結果一覧］画面）に戻り，［更新］ボタンをクリックして，アクションの状態を確認することをお勧めします。

なお，「送信待機」，「キューイング」，「実行中」以外のアクション状態の項目を選択した場合，このボタンは非活性です。

3.38　［アクション結果一覧］画面

［アクション結果一覧］画面は，ログインしているJP1/IM - Manager（セントラルコンソール）で設定した自動アクションの実行結果の一覧を表示します。この画面は，［イベントコンソール］画面で［表示］−［自動アクション結果一覧表示］を選択すると表示されます。

［アクション結果一覧］画面を次に示します。

図3‒68　［アクション結果一覧］画面

表示項目を次に示します。

［対象イベント検索］

［実行結果一覧］で選択した項目のアクションの契機となったイベントを検索します。

［実行結果一覧］から項目を一つ選択して［対象イベント検索］ボタンをクリックすると，［イベントコンソール］画面の［イベント検索］ページにアクションの契機となったイベントが表示されます。

なお，次の場合には，このボタンは非活性となります。

複数のアクションを選択した場合

アクションを選択しない場合

［更新］

［更新］ボタンをクリックすると，自動アクションの実行結果の表示内容が更新されます。[図データ]，[図データ]で表示位置を変更している場合，変更した表示位置のまま情報が更新されます。

［更新条件設定］

［更新条件設定］ボタンをクリックすると，自動アクションを表示するための条件を変更する［アクション結果更新条件設定］画面が表示されます。

［実行結果一覧］

ログインしているJP1/IM - Manager（セントラルコンソール）で設定した自動アクションの実行結果の一覧が表示されます。1行に一つのアクションの実行結果が表示されます。

アクション結果の表示件数は，［アクション結果更新条件設定］画面で指定した表示件数に従います。

複数選択したアクションに対して行える操作は［アクションキャンセル］ボタンだけです。アクションを一つ選択してダブルクリックすると，［アクション結果詳細］画面が表示されます。

［[図データ]］

［実行結果一覧］に表示されている項目より前のアクション結果を表示します。アクション結果の表示件数は，［アクション結果更新条件設定］画面で指定した表示件数に従います。[図データ]をクリックして表示位置を変更したあとに，［更新］ボタンをクリック（自動更新を含む）すると，現在表示している内容を最新に更新します。

［[図データ]］

［実行結果一覧］に表示されているアクション結果を更新します。[図データ]をクリックすると，[図データ]，[図データ]で変更した表示位置がリセットされます。

なお，[図データ]，[図データ]で表示位置を変更していない場合，このボタンは非活性です。

［[図データ]］

［実行結果一覧］に表示されている項目よりあとのアクション結果を表示します。アクション結果の表示件数は，［アクション結果更新条件設定］画面で指定した表示件数に従います。[図データ]をクリックして表示位置を変更したあとに，［更新］ボタンをクリック（自動更新を含む）すると，現在表示している内容を最新に更新します。

［抑止契機詳細］

［実行結果一覧］でアクション状態が「抑止」，またはアクション状態に「-RD」，「-RUD」が付加されている項目を選択した場合に，抑止を開始する契機となったアクションの詳細を表示します。

アクション状態に「-RD」，「-RUD」，「-D」が付加される項目の内容は，次のとおりです。

「-RD」

jcoimdefコマンドで-rオプションにOFF以外を指定し，アクション実行サービス起動時に抑止されたアクションについてコマンドを再実行した場合。または，アクション再実行用ファイルに出力された場合。（例：「終了-RD」）

「-RUD」

抑止されたアクションについて，［アクション結果］画面または［アクション結果一覧］画面の［再実行］ボタンをクリックして，アクションが再実行された場合。（例：「終了-RUD」）

「-D」

抑止されたアクションでアクションの状態が「実行不可」の場合は「実行不可」の状態の後ろに「-D」が付く。（例：実行不可-D）

［実行結果一覧］から項目を一つ選択して［抑止契機詳細］ボタンをクリックすると，［アクション結果詳細］画面が表示され，アクションの詳細を確認できます。

詳細を表示できる項目は，アクションの状態が「抑止」，またはアクション状態に「-RD」，「-RUD」が付加されている項目です。

なお，次の場合には，このボタンは非活性です。

アクション状態が「抑止」，またはアクション状態に「-RD」，「-RUD」が付加されている項目以外の項目を選択した場合

複数の項目を選択した場合

［詳細］

実行結果の詳細な内容を表示します。

［実行結果一覧］から項目を一つ選択して［詳細］ボタンをクリックします。クリックすると，［アクション結果詳細］画面が表示されます。

［再実行］

［実行結果一覧］に表示されているアクションの再実行を要求します。

再実行できるアクションの状態は，「キャンセル」，「強制終了」，「実行失敗」，「抑止」，「終了」です。

このボタンを使用して再実行要求をするには，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限が必要です。

［実行結果一覧］から項目を一つ選択して［再実行］ボタンをクリックします。再実行要求をするかどうかの確認ダイアログボックスが表示されます。［OK］ボタンをクリックすると，選択した自動アクションの再実行要求の受け付けが完了します。

アクションの再実行を要求した場合は，［更新］ボタンをクリックして，アクションの状態を確認することをお勧めします。

なお，次の場合は，このボタンは非活性です。

「キャンセル」，「強制終了」，「実行失敗」，「抑止」，「終了」以外のアクション状態の項目を選択した場合

複数の項目を選択した場合

［アクションキャンセル］

［実行結果一覧］で選択した項目のアクションのキャンセルを要求します。

アクションのキャンセルができる項目のアクションの状態は，「送信待機」，「キューイング」，「実行中」です。ただし，アクション実行先ホストのJP1/Baseのバージョンが07-00以前である場合には，キャンセル処理が失敗します。

このボタンを使用してアクションのキャンセルを要求するには，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限が必要です。

［実行結果一覧］から項目を選択して［アクションキャンセル］ボタンをクリックします。アクションのキャンセルを要求するかどうかの確認ダイアログボックスが表示されます。［OK］ボタンをクリックすると，選択した自動アクションのキャンセル要求の受け付けが完了します。ただし，「送信待機」，「キューイング」，「実行中」以外のアクション状態の項目に対してはキャンセル要求をしません。

アクションのキャンセルを要求した場合は，［更新］ボタンをクリックして，アクションの状態を確認することをお勧めします。

なお，「送信待機」，「キューイング」，「実行中」のアクション状態の項目を選択していない場合は，このボタンは非活性です。

なお，［アクション結果一覧］画面を更新した場合に，選択していたアクション結果が再実行されているときは，選択が解除されます。

また，実行したアクションの情報量がアクション情報ファイルの設定容量を超えた場合は，［アクション結果一覧］画面に表示されているアクション結果の情報が消えることがあります。これは，実行したアクションの情報量がアクション情報ファイルの設定容量を超えると，アクション情報ファイルが上書きされるためです。このようなことが頻発し，運用に差し支える場合は，アクション情報ファイルの容量を大きくすることを検討してください。アクション情報ファイルの容量の設定，見積もり方法については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「自動アクション環境定義ファイル（action.conf.update）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

3.39　［アクション結果更新条件設定］画面

［アクション結果更新条件設定］画面は，［アクション結果一覧］画面に自動アクションの実行結果を表示するための条件を変更するために使用します。

この画面は，［アクション結果一覧］画面で［更新条件設定］ボタンをクリックすると表示されます。

［アクション結果更新条件設定］画面を次に示します。

図3‒69　［アクション結果更新条件設定］画面

表示項目を次に示します。

［更新方法］

［更新内容］を更新する方法を，自動更新または手動更新のどちらかを指定します。

自動更新する場合は，［自動更新］を選択して［更新間隔］に何分単位で自動更新するかを指定します。指定できる値は1〜1,440分の半角数字です。デフォルトは1分です。

自動更新をしない場合は，［手動更新］を選択します。この場合，［更新間隔］は非活性です。

更新方法のデフォルトは，［自動更新］です。

［更新内容］

アクション結果の取得方法を，次の四つの中から指定します。

［最新のアクション結果］

最新のアクション結果を取得する場合は，［最新のアクション結果］を選択します。最新のアクション結果が［表示件数］で指定した件数分取得されます。

［アクション通し番号指定］

指定したアクション通し番号のアクション実行結果を取得する場合は，［アクション通し番号指定］を選択して，アクション通し番号を指定します。そのあと，指定したアクション通し番号を基準に，そのアクションの以前または以降のどちらを表示対象とするかを指定します。アクション通し番号で指定できる値は1〜2,147,483,647です。

［以前］を指定した場合は，基準アクション通し番号以前に登録されたアクション結果，新しいものから［表示件数］で指定した件数分取得されます。

［以降］を指定した場合は，基準アクション通し番号以降に登録されたアクション結果，古いものから［表示件数］で指定した件数分取得されます。

［イベント登録時刻指定］

指定した時刻内に登録されたイベントのアクション実行結果を取得する場合は，［イベント登録時刻指定］を選択して，JP1イベントが発行元ホストのイベントDBに登録された時刻を指定します。

基準時刻を入力し，その時刻の以前または以後のどちらを対象とするかを指定します。

［以前］を指定した場合は，基準時刻以前に登録されたイベントのアクション結果が，新しいものから［表示件数］で指定した件数分取得されます。

［以後］を指定した場合は，基準時刻以後に登録されたイベントのアクション結果が，古いものから［表示件数］で指定した件数分取得されます。

指定できる時刻は，GMT 1970/01/01 00:00:00〜GMT 2038/01/19 03:14:07です。ただし，画面上で入力できる時刻の値は，使用しているマシンでのデフォルトのタイムゾーンです。

例えば，GMT+9（日本時刻）のマシンで入力できる値は，次のようになります。

1970/01/01 09:00:00〜2038/01/19 12:14:07

［イベント到着時刻指定］

指定した時刻内に到着したイベントのアクション実行結果を取得する場合は，［イベント到着時刻指定］を選択して，JP1イベントが自サーバに到着した時刻を指定します。

基準時刻を入力し，その時刻の以前または以後のどちらを対象とするかを指定します。

［以前］を指定した場合は，基準時刻以前に到着したイベントのアクション結果が，新しいものから［表示件数］で指定した件数分取得されます。

［以後］を指定した場合は，基準時刻以後に到着したイベントのアクション結果が，古いものから［表示件数］で指定した件数分取得されます。

指定できる時刻は，GMT 1970/01/01 00:00:00〜GMT 2038/01/19 03:14:07です。ただし，画面上で入力できる時刻の値は，使用しているマシンでのデフォルトのタイムゾーンです。

例えば，GMT+9（日本時刻）のマシンで入力できる値は，次のようになります。

1970/01/01 09:00:00〜2038/01/19 12:14:07

［表示件数］

［アクション結果一覧］画面に表示するアクションの最大数を指定します。指定できる値は1〜200件，デフォルトは200件です。

［ホスト名］

アクションを実行したホスト名を指定する場合は，［ホスト名］チェックボックスをチェックしてから，ホスト名のときは，255バイト以内で指定します。業務グループ名または監視グループ名のときは，2,048バイト以内で指定します。

複数のホスト，業務グループ名，監視グループ名をコンマ区切りで，最大100個指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。文字列がパス表記の場合，業務グループ名または監視グループ名と見なします。ただし，JP1/IMにログインしたときに統合監視DBおよびIM構成管理DBが無効の場合は，パス表記でも，ホスト名と見なします。

使用できる文字は，半角英数字，半角アンダーバー（_），半角ハイフン（-），半角ピリオド（.），半角コンマ（,），および全角文字です。半角コンマ（,）は，複数のホスト名を指定するときの文字区切り文字として使用します。

なお，最後の文字に半角ハイフン（-）および半角ピリオド（.）は使用できません。また，ホストグループ名は指定できません。

［状態］

アクションの実行状態を指定する場合は，［状態］チェックボックスをチェックしてから，必要な状態の項目をチェックします。複数の状態を指定できます。

状態の項目には，「送信待機」「送信中」「キューイング」「実行中」「キャンセル」「強制終了」「実行不可」「実行失敗」「抑止」「その他」および「終了」があります。それぞれの状態には，「-R」，「-RU」，「-RD」，「-RUD」，または「-D」が付いた状態も含まれます。例えば，［実行中］をチェックすると，「実行中」，「実行中-R」，「実行中-RU」，「実行中-RD」，および「実行中-RUD」の状態のアクションが表示されます。

状態の詳細については，「3.37　［アクション結果詳細］画面」の［実行結果］の状態を参照してください。

「終了」を指定した場合は，終了コードの条件を指定できます。［0］［0以外］［指定なし］のどれかを選択できます。

［キャンセル状態］

アクションの状態が「キャンセル中」および「キャンセル失敗」のアクションを［アクション結果一覧］画面に表示する場合は，［キャンセル状態］チェックボックスをチェックしてから，「キャンセル中」および「キャンセル失敗」のアクションを表示するかどうかを選択します。

「キャンセル中」および「キャンセル失敗」のアクションを表示する場合は，［含む］を選択して，表示するアクションの状態のチェックボックスをチェックします。［キャンセル中］チェックボックスと［キャンセル失敗］チェックボックスは，複数指定できます。

アクションの状態が「キャンセル中」および「キャンセル失敗」のアクションを表示しない場合は，［含まない］を選択します。

デフォルトは［含まない］です。

3.40　［コマンド実行］画面

［コマンド実行］画面は，管理対象ホスト（エージェントホストまたはマネージャーホスト）上，またはクライアントホスト（ビューアーのホスト）上のコマンドを実行するために使用します。

［コマンド実行］画面を起動するには，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限が必要です。この画面は，次の操作をすると表示されます。

［イベントコンソール］画面で［オプション］−［コマンド実行］を選択する。

［イベントコンソール］画面のツールバーで[図データ]をクリックする。

［イベントコンソール］画面でJP1イベントを一つ選択し，［表示］−［コマンド実行（イベント情報引き継ぎ）］を選択する。

［イベントコンソール］画面でJP1イベントを一つ選択し，右クリックで表示されるポップアップメニューから［コマンド実行（イベント情報引き継ぎ）］メニューを選択する。

［イベント詳細］画面または［イベント詳細（編集）］画面の［コマンド実行］ボタンをクリックする。

［関連イベント一覧（集約）］画面または［関連イベント一覧（相関）］画面でJP1イベントを一つ選択し，右クリックで表示されるポップアップメニューから［コマンド実行（イベント情報引き継ぎ）］メニューを選択する。

［コマンド実行］画面を次に示します。

図3‒70　［コマンド実行］画面

また，この画面で［コマンド］ボタンを使用できます。［コマンド］ボタンを表示した［コマンド実行］画面を次に示します。

図3‒71　［コマンド実行］画面（［コマンド］ボタンを使用する場合）

表示項目を次に示します。

［コマンド］ボタン

コマンドボタン定義ファイルで設定したコマンドをボタンとして表示します。［コマンド］ボタンをクリックすると，あらかじめ登録されているコマンドが実行されます。［コマンド］ボタンの名称は，ユーザーが設定できます。［コマンド］ボタンに表示できる文字数は8文字までです。

［コマンド］ボタン上にカーソルを移動すると，［実行ホスト名］，［実行コマンド］，［環境変数ファイル］に登録されている内容が表示されます。その間，［実行ホスト名］，［実行コマンド］，［履歴のクリア］ボタン，［環境変数ファイル］，［実行］ボタンの項目は非活性となります。［コマンド］ボタンをクリックする前に，登録されている内容を確認してください。ただし，［実行ホスト名］が［コマンド］ボタンに登録されていない場合は，［実行ホスト名］の表示内容は変わらずに活性となります。

［コマンド］ボタンを右クリックして表示されるポップアップメニューに，［カスタム実行］があります。［カスタム実行］を選択すると，［コマンド］ボタンの設定内容が［実行ホスト名］，［実行コマンド］，［環境変数ファイル］に入力されます。

コマンドは，実行内容を確認するメッセージを表示させてから実行する方法と，メッセージを表示させないで実行する方法があります。メッセージを表示させないで実行するコマンドの場合，［コマンド］ボタンの名称の後ろに，［実行］と表示されます。

［コマンド］ボタンを設定する手順については，Windowsの場合，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド」の「1.16　コマンド実行環境の設定（Windowsの場合）」，UNIXの場合，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド」の「2.15　コマンド実行環境の設定（UNIXの場合）」を参照してください。

［コマンド種別］

実行するコマンドの種別を指定します。この項目は，接続するJP1/IM - Managerのバージョンが10-00より前の場合は表示されません。

［管理対象ホストのコマンド］

管理対象ホスト（エージェントホストまたはマネージャーホスト）上のコマンドを実行する場合に選択します。

［クライアントアプリケーション］

クライアントホスト（ビューアーのホスト）上のコマンドを実行する場合に選択します。

［引き継ぎ情報］

コマンドの実行内容に引き継ぐイベント（引き継ぎ対象イベント）を表示します。この項目は，接続するJP1/IM - Managerのバージョンが10-00より前の場合は表示されません。

次の操作で，引き継ぎ対象イベントを変更できます。

［イベントコンソール］画面でJP1イベントを一つ選択し，［表示］−［コマンド実行（イベント情報引き継ぎ）］を選択する。

［イベントコンソール］画面でJP1イベントを一つ選択し，右クリックして表示されるポップアップメニューから［コマンド実行（イベント情報引き継ぎ）］を選択する。

［イベント詳細］画面，［イベント詳細（編集）］画面の［コマンド実行］ボタンをクリックする。

［関連イベント一覧（集約）］画面または［関連イベント一覧（相関）］画面で，JP1イベントを一つ選択し，右クリックして表示されるポップアップメニューから［コマンド実行（イベント情報引き継ぎ）］メニューを選択する。

［情報を引き継ぐ］

コマンドの実行内容に引き継ぎ対象イベントの情報を引き継ぐ場合にチェックします。

チェックがない場合は，引き継ぎません。

［実行ホスト名］

コマンドを実行するホスト名を255バイト以内で指定します。この項目は，［クライアントアプリケーション］ラジオボタンを選択している場合，非活性化となります。

実行ホスト名にはシステム構成の定義で管理対象ホストに設定したホスト名を指定します。なお，業務グループの参照・操作制限機能を有効（jcoimdefコマンドで-bizmonmodeオプションを「ON」）に設定している場合，実行ホスト名には，ログインしているJP1ユーザーが参照できる業務グループに所属するホストのホスト名を指定してください。jcoimdefコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

ホスト名には，ホストグループ名も指定できます。ホストグループ定義ファイル中に定義したホストグループ名を指定してください。

また，業務グループ名，監視グループ名も2,048バイト以内で指定できます。パス表記の場合，業務グループ名または監視グループ名と見なします。ただし，JP1/IMにログインしたときに統合監視DBおよびIM構成管理DBが無効の場合は，パス表記でも，ホスト名またはホストグループ名と見なします。

過去に指定したホストをリストボックスから選択できます。過去に指定したホストは，ビューアーごとに各ユーザー最大5件保存されます。ただし，［コマンド］ボタンから実行したコマンドは，過去の履歴には登録されません。

変数を使って［引き継ぎ情報］で表示しているJP1イベントの属性情報を，指定することもできます。例えば，イベント発行元のホストでコマンドを実行したい場合は，「$EVHOST」と指定します。指定できる変数の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.19.5　コマンド実行時のイベント情報引き継ぎ」を参照してください。

注意事項

大量のエージェントに一斉にコマンドの実行を要求すると，マネージャーホストの負荷が高くなるおそれがあります。負荷を抑えたい場合は，ホストグループごとにエージェントを分散して実行することを推奨します。

［実行コマンド］

実行するコマンドラインを指定します。

指定できるコマンドラインは，最大4,096バイトです。ただし，JP1/IM - Viewから実行できるコマンドの長さは，JP1/IM，JP1/Baseを運用しているシステムによって変わります。

変数を使って［引き継ぎ情報］で表示しているJP1イベントの属性情報を，コマンドのパラメーターとして渡すことができます。指定できる変数の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.19.5　コマンド実行時のイベント情報引き継ぎ」を参照してください。

［実行コマンド］に指定する内容は，［コマンド種別］で選択した項目によって異なります。

［コマンド種別］で［管理対象ホストのコマンド］ラジオボタンを選択した場合

過去に指定したコマンドラインは，リストボックスからも選択できます。リストボックスには，［管理対象ホストのコマンド］ラジオボタン選択時に指定したコマンドラインの履歴が最大5件表示されます。

過去に指定したコマンドラインは，ビューアーごとに各ユーザー最大5件保存されます。ただし，［コマンド］ボタンから実行したコマンドは，過去の履歴には登録されません。

指定できるコマンドの種類を次に示します。

コマンドを実行するホストがWindowsの場合

実行形式ファイル(.com，.exe)

バッチファイル(.bat)

JP1/Scriptのスクリプトファイル(.spt)　（ただし.sptファイルが実行可能なよう関連づけが設定されていること）

自動アクションで実行できるアプリケーションに関連づけられているファイルタイプ（拡張子）を持つデータファイル(.vbsなど)

コマンドを実行するホストがUNIXの場合

UNIXのコマンド

シェルスクリプト

ただし，次のようなコマンドは実行できません。

対話操作を必要とするコマンド

画面を表示するコマンド

エスケープシーケンスや制御コードを伴うコマンド

デーモンなどの，終了しないコマンド

Windowsメッセージ機構やDDEなど，デスクトップとの対話が必要なコマンド（Windowsの場合）

shutdownやhaltなど，OSをシャットダウンするコマンド

［コマンド種別］で［クライアントアプリケーション］ラジオボタンを選択した場合

過去に指定したコマンドラインは，リストボックスから選択もできます。

リストボックスには，［クライアントアプリケーション］ラジオボタン選択時に指定したコマンドラインの履歴が最大5件表示されます。

過去に指定したコマンドラインは，ビューアーごとに各ユーザー最大5件保存されます。ただし，［コマンド］ボタンから実行したコマンドは，過去の履歴には登録されません。

［履歴のクリア］

過去に指定したコマンドラインをリストボックスから削除します。過去に使用したコマンドの履歴を残したくない場合に使用します。

［管理対象ホストのコマンド］ラジオボタンを選択している場合は，［管理対象ホストのコマンド］ラジオボタンを選択して実行したコマンドラインの履歴を消去します。

［クライアントアプリケーション］ラジオボタンを選択している場合は，［クライアントアプリケーション］ラジオボタンを選択して実行したコマンドラインの履歴を消去します。

［環境変数ファイル］

コマンド実行先ホストに保存されている環境変数ファイルの名称を255バイト以内で，フルパスで指定します。この項目は，［クライアントアプリケーション］ラジオボタンを選択している場合，非活性化となります。

指定したファイルに従って環境変数を設定してから，コマンドが実行されます。

変数を使って［引き継ぎ情報］で表示しているJP1イベントの属性情報を，コマンドのパラメーターとして渡すことができます。指定できる変数の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.19.5　コマンド実行時のイベント情報引き継ぎ」を参照してください。

［実行］

［引き継ぎ情報］の［情報を引き継ぐ］チェックボックスがチェックされているかどうかで次のようになります。

［情報を引き継ぐ］チェックボックスがチェックされている場合

［コマンド実行内容プレビュー］画面を表示します。

［情報を引き継ぐ］チェックボックスがチェックされていない場合

指定したコマンドを実行します。

［実行結果］

［実行］ボタンまたは［コマンド］ボタンで実行したコマンドの実行結果が表示されます。コマンドを実行した時刻，実行したホスト名，コマンドの標準出力メッセージ，コマンドの標準エラー出力メッセージが表示されます。時刻，ホスト名，メッセージの項目をクリックすることで，各項目でソート表示できます。

［コマンド実行］画面を終了しないで，続けてコマンドを実行した場合は，前の実行結果に続けて，結果を表示します。

［実行結果］ボックスには，最大で［ユーザー環境設定］画面の［実行結果表示行数］で指定した行まで，実行結果が表示されます。最大行数を超えた場合は，ソート表示中でも古い実行結果から消去されます。

［クリア］

［実行結果］に表示されているコマンドの実行結果を削除します。

3.41　［コマンド実行内容プレビュー］画面

［コマンド実行内容プレビュー］画面は，［コマンド実行］画面で指定したコマンドの実行内容のうち，変数を指定した個所をイベント情報に置き換えて表示します。コマンドの実行前に変数を指定した個所が正しく置き換わっているか，コマンドの実行内容に問題がないか確認できます。

図3‒72　［コマンド実行内容プレビュー］画面（［コマンド実行］画面で［管理対象ホストのコマンド］を選択した場合）

図3‒73　［コマンド実行内容プレビュー］画面（［コマンド実行］画面で［クライアントアプリケーション］を選択した場合）

［コマンド実行内容プレビュー］画面は，［コマンド実行］画面で次の条件を満たしている場合に，［コマンド実行］画面の［実行］ボタンまたは［コマンド］ボタンをクリックすると表示されます。

イベント情報を引き継ぐ設定である。

引き継ぐイベントが選択されている。

管理対象ホストのコマンドの場合は実行ホスト名と実行コマンド，クライアントアプリケーションの場合は実行コマンドが入力されている。

表示項目を次に示します。

[図データ]，[図データ]

表示されている実行内容で問題がないかをユーザーに確認するメッセージを表示します。指定された変数をすべてイベント情報に置き換えられた場合は，[図データ]が表示されます。イベント情報に置き換えられなかった変数や，置き換え後の文字列を切り捨てた場合は，[図データ]が表示されます。

［コマンド種別］

表示されているコマンドの種別を表示します。

管理対象ホストのコマンドの場合は「管理対象ホストのコマンド」，クライアントアプリケーションの場合は「クライアントアプリケーション」と表示します。

［実行ホスト名］

変数で指定した個所をイベント情報に置き換えた実行ホスト名が表示されます。

この項目は，［コマンド種別］が「管理対象ホストのコマンド」の場合にだけ表示されます。

［コマンド実行内容プレビュー］画面の起動時に，変数で指定した個所をイベント情報に置き換えた実行ホスト名の文字列長が，［コマンド実行］画面で指定できる［実行ホスト名］の上限値を超えていると，上限値に収まるように実行ホスト名を切り捨てて表示します。

［コマンド実行内容プレビュー］画面の起動時に，切り捨てた実行ホスト名を表示した場合は，［切り捨て前の値で初期化］ボタンが表示されます。

この項目は，マネージャーホストの文字コードで20,480バイトまでの文字列を編集できます。指定できる値および上限値については，［コマンド実行］画面の［実行ホスト名］と同じです。詳細については，「3.40　［コマンド実行］画面」の「［実行ホスト名］」を参照してください。

なお，［コマンド実行内容プレビュー］画面では，イベント情報を引き継ぐ変数は指定できません。

［コマンド実行内容プレビュー］画面の起動時に次の条件のどちらかが成立している場合，[図データ]を表示します。

イベント情報に置き換えられなかった変数が実行ホスト名にある。

［コマンド実行］画面で指定できる［実行ホスト名］の上限値に収まるように実行ホスト名を切り捨てている。

［切り捨て前の値で初期化］

このボタンは，［コマンド実行内容プレビュー］画面の起動時に，実行ホスト名を切り捨てて［実行ホスト名］に表示した場合に表示されます。

このボタンをクリックすると，切り捨て前の実行ホスト名が［実行ホスト名］に表示されます。切り捨て前の実行ホスト名の文字列長が，20,480バイトを超えている場合は，20,480バイトに収まるように切り捨て前の実行ホスト名を切り捨てて，［実行ホスト名］に表示します。

また，KAVB1036-Wメッセージを表示します。

［デフォルト値で初期化］

このボタンをクリックすると，［コマンド実行内容プレビュー］画面の起動時に，表示されていた実行ホスト名を［実行ホスト名］に表示します。

［実行コマンド］

変数で指定した個所をイベント情報に置き換えた実行コマンドが表示されます。

［コマンド実行内容プレビュー］画面の起動時に，変数で指定した個所をイベント情報に置き換えた実行コマンドの文字列長が，［コマンド実行］画面で指定できる［実行コマンド］の上限値（4,096バイト※）を超えていると，上限値に収まるように実行コマンドを切り捨てて表示します。

［コマンド実行内容プレビュー］画面の起動時に，切り捨てた実行コマンドを表示した場合は，［切り捨て前の値で初期化］ボタンが表示されます。

この項目は，20,480バイト※までの文字列を編集できます。指定できる値および上限値については，［コマンド実行］画面の［実行コマンド］と同じです。詳細については，「3.40　［コマンド実行］画面」の「［実行コマンド］」を参照してください。

なお，［コマンド実行内容プレビュー］画面では，イベント情報を引き継ぐ変数は指定できません。

［コマンド実行内容プレビュー］画面の起動時に次の条件のどちらかが成立している場合，[図データ]を表示します。

イベント情報に置き換えられなかった変数が実行コマンドにある。

［コマンド実行］画面で指定できる［実行コマンド］の上限値に収まるように実行コマンドを切り捨てている。

注※

コマンド種別が，「管理対象ホストのコマンド」の場合はマネージャーホストの文字コード，「クライアントアプリケーション」の場合はビューアーホストの文字コードとなります。

［切り捨て前の値で初期化］

このボタンは，［コマンド実行内容プレビュー］画面の起動時に，実行コマンドを切り捨てて［実行コマンド］に表示した場合に表示されます。

このボタンをクリックすると，切り捨て前の実行コマンドが［実行コマンド］に表示されます。切り捨て前の実行コマンドの文字列長が，20,480バイトを超えている場合は，20,480バイトに収まるように切り捨て前の実行コマンドを切り捨てて，［実行コマンド］に表示します。

また，KAVB1036-Wメッセージを表示します。

［デフォルト値で初期化］

このボタンをクリックすると，［コマンド実行内容プレビュー］画面の起動時に表示されていた実行コマンドを［実行コマンド］に表示します。

［環境変数ファイル］

変数で指定した個所をイベント情報に置き換えた環境変数ファイル名が表示されます。

この項目は，［コマンド種別］が「管理対象ホストのコマンド」の場合にだけ表示されます。

［コマンド実行内容プレビュー］画面の起動時に，変数で指定した個所をイベント情報に置き換えた環境変数ファイル名の文字列長が，［コマンド実行］画面で指定できる［環境変数ファイル］の上限値（255バイト）を超えていると，上限値に収まるように環境変数ファイル名を切り捨てて表示します。

［コマンド実行内容プレビュー］画面の起動時に，切り捨てた環境変数ファイル名を表示した場合は，［切り捨て前の値で初期化］ボタンが表示されます。

この項目は，マネージャーホストの文字コードで20,480バイトまでの文字列を編集できます。指定できる値および上限値については，［コマンド実行］画面の［環境変数ファイル］と同じです。詳細については，「3.40　［コマンド実行］画面」の「［環境変数ファイル］」を参照してください。

なお，［コマンド実行内容プレビュー］画面では，イベント情報を引き継ぐ変数は指定できません。

［コマンド実行内容プレビュー］画面の起動時に次の条件のどちらかが成立している場合，[図データ]を表示します。

イベント情報に置き換えられなかった変数が環境変数ファイル名にある。

［コマンド実行］画面で指定できる［環境変数ファイル］の上限値に収まるように環境変数ファイル名を切り捨てている。

［切り捨て前の値で初期化］

このボタンは，［コマンド実行内容プレビュー］画面の起動時に，実行コマンドを切り捨てて［環境変数ファイル］に表示した場合に表示されます。

このボタンをクリックすると，切り捨て前の環境変数ファイル名が［環境変数ファイル］に表示されます。切り捨て前の環境変数ファイル名の文字列長が，20,480バイトを超えている場合は，20,480バイトに収まるように切り捨て前の環境変数ファイル名を切り捨てて，［環境変数ファイル］に表示します。

また，KAVB1036-Wメッセージを表示します。

［デフォルト値で初期化］

このボタンをクリックすると，［コマンド実行内容プレビュー］画面の起動時に表示されていた環境変数ファイル名を［環境変数ファイル］に表示します。

［実行］

指定したコマンドを実行します。

3.42　［イベント情報マッピング定義］画面

［イベント情報マッピング定義］画面では，イベント一覧の表示項目の欄に固有の拡張属性の内容を表示するために，表示項目と固有の拡張属性とのマッピングを設定します。

［イベント情報マッピング定義］画面を起動するには，JP1_Console_Admin権限が必要です。なお，業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1資源グループとJP1権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.1.4(2)　JP1ユーザーに対するJP1資源グループとJP1権限レベルの割り当て」を参照してください。

この画面は，［イベントコンソール］画面で［オプション］−［イベント情報マッピング定義］を選択すると表示されます。［イベント情報マッピング定義］画面を次に示します。

図3‒74　［イベント情報マッピング定義］画面

表示項目を次に示します。

［マッピング］

表示項目と固有の拡張属性とのマッピングを有効にするかどうかを指定します。有効にする場合は，［する］をチェックします。

［定義一覧］

設定済みのイベント情報マッピング定義の一覧が表示されます。1行に一つのマッピング定義が表示されます。最大16個のイベント情報マッピング定義を設定できます。

一つのイベント情報マッピング定義をダブルクリックすると，［イベント情報マッピング詳細定義］画面が表示されます。

［追加］

新規にイベント情報マッピング定義を追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。クリックすると，［イベント情報マッピング詳細定義］画面が表示されます。

［編集］

［定義一覧］ですでに表示されているイベント情報マッピング定義を編集する場合は，編集したいイベント情報マッピング定義を［定義一覧］で選択し，［編集］ボタンをクリックします。クリックすると，［イベント情報マッピング詳細定義］画面が表示されます。

［削除］

［定義一覧］ですでに表示されているイベント情報マッピング定義を削除する場合は，削除したいイベント情報マッピング定義を［定義一覧］で選択し，［削除］ボタンをクリックします。

3.43　［イベント情報マッピング詳細定義］画面

［イベント情報マッピング詳細定義］画面では，表示項目と固有の拡張属性とのマッピングを設定するために，個々のイベント情報マッピングを定義します。

この画面は，［イベント情報マッピング定義］画面で，［追加］ボタンまたは［編集］ボタンをクリックするか，［定義一覧］からイベント情報マッピング定義を選択してダブルクリックすると表示されます。［イベント情報マッピング詳細定義］画面を次に示します。

図3‒75　［イベント情報マッピング詳細定義］画面

表示項目を次に示します。

［表示項目］

イベント一覧のどの表示項目に固有の拡張属性をマッピングするかを選択します。

選択できる項目は，［ユーザー環境設定］画面で選択できる次の項目です。

発行元プロセスID，到着時刻，発行元ユーザーID，発行元グループID，発行元ユーザー名，発行元グループ名，登録ホスト名，発行元イベントDB内通し番号，重大度，ユーザー名，プロダクト名，オブジェクトタイプ，オブジェクト名，登録名タイプ，登録名，事象種別，開始時刻，終了時刻

指定例：登録ホスト名

［固有の拡張属性］

マッピングする固有の拡張属性を指定します。固有の拡張属性については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「3.1　JP1イベントの属性」を参照してください。

到着時刻，開始時刻，および終了時刻に固有の拡張属性をマッピングするときは，属性値が数値（UTC 1970年1月1日00:00:00からの秒数0〜4,102,444,799）である属性名を指定します。数値以外，または範囲外の数値を持つ属性を指定した場合は，元の属性が表示されます。

［属性名］

［属性名］ラジオボタンを選択すると活性化します。

指定できる文字は，32バイトまでの，半角英大文字，半角数字，および半角のアンダーバー（_）です。英小文字が入力されると，自動的に英大文字に変換されます。先頭の文字は，英大文字にします。拡張属性を表す「E」は不要です。

一つの表示項目には，一つだけの固有の拡張属性をマッピングできます。

指定例：LOGHOST

［項目名］

固有の拡張属性の条件を項目名で指定します。

［項目名］ラジオボタンを選択すると活性化します。

［項目名］ドロップダウンリストから選択して指定します。表示される項目名はイベント拡張属性定義ファイルの標準ファイルと拡張ファイルに指定した固有の拡張属性です。

［イベントID］

マッピングを行うJP1イベントのイベントIDを指定します。

8桁以内の16進数で指定します。指定できる値は，0〜7FFFFFFFです。

複数のイベントIDを指定する場合は，コンマで区切って100個まで指定できます。

指定例1：3FFF

指定例2：12345B,7FFFFFFF

3.44　応答待ちイベントを管理するときの画面

応答待ちイベント管理機能，および応答待ちイベントの応答・操作を有効にした場合に，通常と表示される項目が異なる画面について説明します。なお，応答待ちイベント管理機能は，BJEXまたはJP1/ASと連携した場合に設定できます。

［イベントコンソール］画面

［イベント詳細］画面

［応答入力］画面

［関連イベント一覧］画面

［ユーザー環境設定］画面

［イベント検索条件設定］画面

フィルターの条件定義画面

［ユーザーフィルター設定］画面

［重要イベント定義］画面

［表示フィルター設定］画面

なお，画面の表示方法や，この節で説明していない画面項目や仕様については，応答待ちイベント管理機能，および応答待ちイベントの応答・操作を無効にした場合と同じです。「1.　画面遷移と［ログイン］画面」を参照してください。

3.44.1　画面遷移

BJEXまたはJP1/ASと連携した場合のJP1/IM - Viewの画面遷移を次に示します。なお，図中のログイン画面，および［表示フィルター一覧］画面については，この節では説明しません。

図3‒76　JP1/IM - Viewの画面遷移

3.44.2　［イベントコンソール］画面

応答待ちイベントは，［イベントコンソール］画面の次に示すページに表示されます。［応答待ちイベント］ページは，応答待ちイベント管理機能の設定が有効で，［ユーザー環境設定］画面で［応答待ちイベント］が有効な場合だけ表示されます。

［イベント監視］ページ

［重要イベント］ページ

［イベント検索］ページ

［応答待ちイベント］ページ

なお，業務グループの参照・操作制限が有効になっている場合，これらの画面には，担当する業務グループ内で発生したJP1イベントだけが表示されます。業務グループの参照・操作制限については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.1.4　業務グループの参照・操作制限の仕組み」を参照してください。

JP1イベントの種別を示すカラムには，応答待ちイベントを示すマーク[図データ]が表示されます。

応答待ちイベント管理機能，および応答待ちイベントの応答・操作を有効にした場合に，［イベントコンソール］画面に追加されるメニュー項目を次の表に示します。

表3‒25　［イベントコンソール］画面の追加メニュー項目

メニュー

コマンド

機能

表示

応答入力

選択している応答待ちイベントの［応答入力］画面を表示します。

このメニューは，JP1_Console_Operator権限以上のユーザーが実行できます。

なお，このメニューを選択できるのは次の場合だけです。

選択しているタブが［応答待ちイベント］ページ，［イベント検索］ページである。

［イベント検索］ページの場合，検索先がログインしているマネージャーである。

単一選択である。

選択しているJP1イベントが応答待ちイベントである。

滞留解除

選択している応答待ちイベントの滞留を解除します。

このメニューは，JP1_Console_Operator権限以上のユーザーが実行できます。

なお，このメニューを選択できるのは次の場合だけです。

選択しているタブが［応答待ちイベント］ページである。

オプション

機能状態通知復帰

滞留状態監視

応答待ちイベントの滞留状態の監視を復帰させます。

このメニューは，JP1_Console_Admin権限を持つユーザーが実行できます。

なお，次の場合は非活性です。

滞留数が2,000件を超えていない場合。

(1)　［応答待ちイベント］ページ

［応答待ちイベント］ページには，応答していない応答待ちイベントの一覧が表示されます。

図3‒77　［イベントコンソール］画面の［応答待ちイベント］ページ

表示項目を次に示します。

［滞留状態］

応答待ちイベントの滞留状態を表示する領域です。応答待ちイベントの滞留数が2,000件以内の場合は，何も表示されません。滞留数が2,000件を超えると，滞留数が上限を超えたことを通知するKAVB0551-Eメッセージが表示されます。メッセージは，滞留状態の監視を復帰するまで表示され続けます。

イベント一覧

次の条件を満たす応答待ちイベントが表示されます。

JP1/IM - Managerで滞留している（応答していない）応答待ちイベント

イベント取得フィルターを通過した応答待ちイベント

ログインしているJP1ユーザーに対応するユーザーフィルターを通過した応答待ちイベント

応答待ちイベントの対処状況を変更，または滞留を解除する場合，一度に操作できるイベント件数は，最大2,000件です。

タブランプ

［応答待ちイベント］ページに応答待ちイベントがある場合に緑色に点灯します。［応答待ちイベント］ページに応答待ちイベントがない場合はグレーで表示されます。

3.44.3　［イベント詳細］画面

［イベント詳細］画面には，JP1イベントの詳細な属性情報が表示されます。

なお，業務グループの参照・操作制限が有効になっている場合，この画面には，担当する業務グループ内で発生したJP1イベントだけが表示されます。業務グループの参照・操作制限については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.1.4　業務グループの参照・操作制限の仕組み」を参照してください。

［イベント詳細］画面を次に示します。

図3‒78　［イベント詳細］画面

応答待ちイベント管理機能，および応答待ちイベントの応答・操作を有効にした場合に表示される項目を次に示します。

［応答入力］

選択している応答待ちイベントの［応答入力］画面を表示します。次の場合にこのボタンは活性します。

表示しているJP1イベントが応答待ちイベントである。

［イベント詳細］画面の起動元が［応答待ちイベント］ページ，［イベント検索］ページ，［関連イベント一覧］画面（派生元が応答可能なイベント一覧）のどれかの場合。

JP1ユーザーがJP1_Console_Operator権限以上の操作権限を持っている。

重要

[イベント詳細]画面を閉じた直後にCtrl+Enterキーで[イベント詳細]画面を起動した場合，JP1/IM - Viewが操作不能，および描画されなくなることがあります。［イベント詳細］画面を閉じた場合は，2〜3秒待ってから［イベント詳細］画面を起動してください。JP1/IM - Viewが操作不能になった場合は，タスクマネージャの［アプリケーション］タブまたは［プロセス］タブから「JP1 Central Console」と「JP1 Central Scope」または「Tree View」を終了させ，再起動してください。

3.44.4　［応答入力］画面

［応答入力］画面は，応答待ちイベントに対して応答入力するための画面です。［応答入力］画面を表示するには，JP1_Console_Operator権限以上が必要です。

この画面は，次の操作で表示できます。

［イベントコンソール］画面で応答待ちイベントを一つ選択し，［メインメニュー］−［表示］−［応答入力］を選択する。

［イベントコンソール］画面または［関連イベント一覧］画面で応答待ちイベントを一つ選択し，右クリックで表示されるポップアップメニューから［応答入力］メニューを選択する。

［イベント詳細］画面の［応答入力］ボタンをクリックする。

［応答入力］画面を次に示します。

図3‒79　［応答入力］画面

［応答入力］画面の表示項目を次に示します。

［応答属性］

応答待ちイベントに応答するために必要な情報が表示されます。

イベントDB内通し番号

応答待ちイベントのイベントDB内通し番号が表示されます。

状態

応答待ちイベントの発行元プロセスの状態が表示されます。

READY TO RESPOND：発行元プロセスが存在するため，応答できます。

NO LONGER MANAGED BY BJEXまたはNO LONGER MANAGED BY JP1/AS：発行元プロセスが存在しないため，応答できません。

RESPONDED SUCCESSFULLY：応答に成功しました（応答した［応答入力］画面にだけ表示されます）。

ALREADY RESPONDED：すでに応答しました（応答した応答待ちイベントに対して［応答入力］画面を表示・更新した場合に表示されます）。

［メッセージ］

応答待ちイベントのメッセージが表示されます。

［変更後／変更前］

表示メッセージ変更機能によって変更したメッセージ，変更前のメッセージの表示をラジオボタンで切り替えます。［変更後］を選択すると，「メッセージ(変更後)」を表示し，［変更前］を選択すると，変更前の「メッセージ」を表示します。

メッセージを変更していないJP1イベントの場合（E.@JP1IM_CHANGE_MESSAGEが1以外の場合）は，ラジオボタンは非活性で，［変更前］を選択した状態になります。

応答入力画面を開いた時は［変更後］が選択された状態で表示します。

10-50以前からバージョンアップインストール後にjimdbupdateコマンドでIMデータベースを更新していない場合，ラジオボタンは非活性で［変更前］を選択した状態になります。

［応答入力］

応答内容を入力します。

入力できるバイト数は512バイトまでです。

入力できる文字は，ASCIIコード0x20〜0x7Eの範囲の文字です。

入力できる文字コードはUTF-8です。

［応答］

応答を実行します。応答内容を入力したあとクリックすると，応答してよいかどうかを確認するダイアログボックスが表示され，［はい］ボタンをクリックすると応答が実行されます。応答の仕組みについては，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 運用ガイド」の「11.2.4　応答待ちイベントへの応答」を参照してください。

3.44.5　［関連イベント一覧］画面

［関連イベント一覧］画面は，次の2種類あります。

［関連イベント一覧（集約）］画面

繰り返しイベントの監視抑止機能または繰り返しイベントの集約表示機能を使用している場合に，集約イベントの繰り返しイベントを一覧表示します。

［関連イベント一覧（相関）］画面

相関イベント発行機能を使用し，相関イベントの相関元イベントを一覧表示します。

応答待ちイベント管理機能，および応答待ちイベントの応答・操作を有効にすると，次の表に示すメニュー項目が追加されます。

なお，業務グループの参照・操作制限が有効になっている場合，これらの画面には，担当する業務グループ内で発生したJP1イベントだけが表示されます。業務グループの参照・操作制限については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「4.1.4　業務グループの参照・操作制限の仕組み」を参照してください。

表3‒26　［関連イベント一覧］画面の追加ポップアップメニュー項目

メニュー

コマンド

機能

表示

応答入力

選択している応答待ちイベントの［応答入力］画面を表示します。

このメニューは，JP1_Console_Operator権限以上のユーザーが実行できます。

このメニューを選択できるのは次の場合だけです。

［関連イベント一覧］画面を表示した元の画面が，［イベントコンソール］画面の［応答待ちイベント］ページである。または，［関連イベント一覧］画面を表示した元の画面が，［イベントコンソール］画面の［イベント検索］ページであり，検索先がログインしているマネージャーである。

単一選択である。

選択しているJP1イベントが応答待ちイベントである。

なお，画面は常に非活性です。

滞留解除

常に非活性です。

3.44.6　［ユーザー環境設定］画面

［ユーザー環境設定］画面では，［イベントコンソール］画面のイベント一覧の表示を自動的に更新するかどうか，およびイベント一覧に表示する項目などを設定します。

［ユーザー環境設定］画面を次に示します。

図3‒80　［ユーザー環境設定］画面

応答待ちイベント管理機能を有効にした場合に表示される項目を次に示します。

［応答待ちイベント］

応答待ちイベントの応答・操作を有効にするかどうかを指定します。有効にする場合は［有効］チェックボックスをチェックします。

設定を無効から有効に変更した場合，［OK］ボタンをクリックするとJP1/IM - Viewに設定内容が反映されます。

設定を有効から無効に変更した場合，［OK］ボタンをクリックしたあとJP1/IM - Managerにログインし直すことでJP1/IM - Viewに設定内容が反映されます。

3.44.7　［イベント検索条件設定］画面

［イベント検索条件設定］画面では，JP1イベントを検索するときの検索条件を設定します。［イベント検索条件設定］画面を次に示します。

図3‒81　［イベント検索条件設定］画面

応答待ちイベント管理機能，および応答待ちイベントの応答・操作を有効にした場合に表示される項目を次に示します。

［応答待ちイベント］

応答待ちイベントを検索条件とするかどうかを選択します。

重要

[イベント検索条件設定]画面を閉じた直後にCtrl+Fキーで[イベント検索条件設定]画面を起動した場合，JP1/IM - Viewが操作不能，および描画されなくなることがあります。[イベント検索条件設定]画面を閉じた場合は，2〜3秒待ってから[イベント検索条件設定]画面を起動してください。JP1/IM - Viewが操作不能になった場合は，タスクマネージャの[アプリケーション]タブまたは[プロセス]タブから「JP1 Central Console」と「JP1 Central Scope」または「Tree View」を終了させ，再起動してください。

3.44.8　フィルターの条件定義画面

次の条件を満たす場合に，各フィルターの条件定義画面に応答待ちイベントをフィルタリングするための項目が表示されます。

表3‒27　応答待ちイベントをフィルタリングするための条件

フィルター

条件定義画面

条件

ユーザーフィルター

［ユーザーフィルター設定］画面

応答待ちイベント管理機能の設定を有効にします。

重要イベントフィルター

［重要イベント定義］画面

応答待ちイベント管理機能の設定を有効にします。

表示フィルター

［表示フィルター設定］画面

応答待ちイベント管理機能の設定を有効にします。

応答待ちイベントの応答・操作を有効にします。

上記機能を有効にした場合に，各フィルターの条件定義画面に表示される項目を次に示します。

図3‒82　各フィルターの条件定義画面に表示される項目

［応答待ちイベント］

応答待ちイベントを表示対象とするかどうかを選択します。

4　［監視ツリー］画面

この章では，［監視ツリー］画面の表示項目，および定義項目について説明します。

4.1　［監視ツリー］画面の概要

［ログイン］画面で［セントラルスコープ］チェックボックスをチェックし，JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）にログインするか，［イベントコンソール］画面のツールバーで[図データ]をクリックすると，［監視ツリー］画面が表示されます。

なお，ログインしているJP1/IM - Manager（セントラルスコープ）のバージョンによっては，非活性であったり，非表示であったりする画面，ボタンおよび項目があります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「付録H　下位バージョンとの接続性」を参照してください。

［監視ツリー］画面は，ツリーによって視覚的にシステムの状態を一元監視するための画面です。監視対象を業務やサーバ単位でグループ化できるため，システム管理者は，これらの画面で障害が発生しているアイコンをドリルダウンすることによって，障害原因の特定や，障害の影響を受ける業務を分析できます。また，関連プログラムも［監視ツリー］画面から起動できます。

［監視ツリー］画面では，IM構成管理の仮想化構成情報をインポートすると，仮想化システムを監視対象にすることもできます。

［監視ツリー］画面の表示例を次に示します。

図4‒1　［監視ツリー］画面

表示項目を次に示します。

タイトルバー

［監視ツリー］画面のタイトルバーには，次の二つの情報が表示されます。

バージョン情報

［監視ツリー］画面に監視ツリーのデータバージョンが表示されます。

バージョン情報は，サーバの監視ツリーのデータバージョンです。製品のバージョンではありません。

ログイン情報

ログイン情報が次のように表示されます。

ログイン情報：ユーザー名＠ホスト名（またはIPアドレス）

アラームランプ

監視している業務システムで何らかの障害が発生した場合に点滅します。

インストール時点でのアラームランプが点滅する条件を次の表に示します。

表4‒1　アラームランプが点滅する条件

最上位監視ノードの設定

アラームランプ

監視／非監視

状態

監視

警告，正常，デバッグ，初期状態

消灯

監視

緊急，警戒，致命的，エラー

点滅

非監視

初期状態※

消灯

注※　非監視の監視ノードの状態は常に初期状態です。

アラームランプが点滅する条件は変更できます。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「システムプロファイル（セントラルスコープ）（jcs_sysprofile_xxx.def）」（2.定義ファイル）を参照してください。

ツールバー

［監視ツリー］画面でよく使う機能をボタンにしています。

[図データ] ［ツリーを最新状態に更新］

接続先のJP1/IM - Manager（セントラルスコープ）からツリー構成情報を読み込み，監視ツリーを最新の状態に更新して表示します。監視ツリーを開いていた場合，ツリーを更新すると，最上位監視ノードの一つ下の監視ノードだけが（下位監視ノードは閉じて）表示されます。

[図データ] ［ビジュアル監視］

［ビジュアル監視画面を開く］画面を表示します。

[図データ] ［統合機能メニュー起動］

［統合機能メニュー］画面を表示します。

[図データ] ［セントラルコンソール起動］

［イベントコンソール］画面を表示します。

[図データ] ［ヘルプ］

オンラインマニュアルを表示します。

［監視ツリー］画面のツールバーは，三つの定義ファイルを編集することで，カスタマイズできます。詳細については，下記を参照してください。

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「起動プログラム定義ファイル（!JP1_CS_APP0.conf）」（2.　定義ファイル）

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「ツールバー定義ファイル（!JP1_CS_FTOOL0.conf）」（2.　定義ファイル）

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「アイコン動作定義ファイル（!JP1_CS_FTREE0.conf）」（2.　定義ファイル）

ツリー表示領域

監視する業務システムを構成している要素をツリー構造で表示します。ツリー表示領域に表示される項目を次に示します。

表4‒2　ツリー表示領域の項目

表示項目

説明

+

監視グループ下に監視ノードがあるときに監視グループの横に表示される記号です。

+を選択すると，監視グループ下のツリーが展開されます。ツリーが展開されると-に変わります。

-

監視グループ下に監視ノードがあるときに監視グループの横に表示される記号です。

-を選択すると，展開されたツリーが閉じます。ツリーを閉じると+アイコンに変わります。

監視グループ

配下に監視ノードがあるときは，+記号または-記号が横に表示されます。

監視グループを選択すると，詳細表示領域にその監視グループの子ノードが表示されます。子ノードがない場合は，詳細表示領域には何も表示されません。

監視グループ下のツリーが閉じた状態で監視グループをダブルクリックすると，ツリーが展開されます。

監視グループ下のツリーが展開された状態で監視グループをダブルクリックすると，ツリーが閉じます。

監視オブジェクト

+記号-記号が横に表示されません。

監視オブジェクトを選択すると，詳細表示領域にその監視オブジェクトの詳細情報が表示されます。

監視オブジェクトをダブルクリックすると，その監視オブジェクトの属性（［プロパティ］画面）が表示されます。

仮想ルートノード

監視ツリーの監視範囲設定が有効になっている場合，ツリーの最上位に，[図データ]（または[図データ]）が表示されます。

仮想ルートノードを選択すると，詳細表示領域に仮想ルートノードの子ノードが表示されます。子ノードがない場合は，詳細表示領域には何も表示されません。

詳細表示領域

ツリー表示領域で選択した監視グループ（または仮想ルートノード）の子ノード，またはツリー表示領域で選択した監視オブジェクトの詳細（監視ノード名，監視ノード種別，状態，監視，状態更新日時）が表示されます。[図データ]をクリックするとマップ表示に，[図データ]をクリックすると詳細表示に切り替えることができます。

監視グループをダブルクリックすると，その子ノードが表示されます。また，ツリー表示領域もダブルクリックした監視グループの下のツリーが展開された状態になります。

監視オブジェクトをダブルクリックすると，その監視オブジェクトの属性（［プロパティ］画面）が表示されます。

詳細表示の状態で，メニューから［表示］−［ソートステータス］の［ソート済み］にチェックしている場合は，状態によってソート表示されます。状態は，「緊急」「警戒」「致命的」「エラー」「警告」「正常」「デバッグ」「初期状態」の順になります。

詳細表示領域に表示される項目を次に示します。

表4‒3　詳細表示領域の項目

表示項目

説明

アイコン

監視ノードのアイコンが表示されます。

なお，マップ表示時に，ほかのアイコンと重なったアイコンがあった場合，監視ノードIDの大きい方が前面に表示されます。［ビジュアルアイコンを使用］メニューにチェックマークが付いている場合，［監視ツリー(編集中)］で設定した順序で表示されます。

ビジュアルアイコン

［ビジュアルアイコンを使用］メニューにチェックマークが付いている場合，監視ノードのビジュアルアイコンが表示されます。

この項目は，マップ表示時だけ表示されます。

なお，ほかのビジュアルアイコンと重なったビジュアルアイコンがあった場合，［監視ツリー(編集中)］で設定した順序で表示されます。

監視ノード名

監視ノードの名称が表示されます。

監視ノード種別

監視ノードの種別が表示されます。監視グループの場合は「監視グループ」，監視オブジェクトの場合は「AJS監視」「SSO監視」「汎用オブジェクト」と表示されます。この項目は，マップ表示時には表示されません。

状態

監視ノードの状態が表示されます。表示される状態は「緊急」「警戒」「致命的」「エラー」「警告」「正常」「デバッグ」「初期状態」のどれかです。

この項目は，マップ表示時には表示されません。

監視

監視ノードの監視状態が表示されます。監視状態は「監視」「非監視」のどちらかです。

この項目は，マップ表示時には表示されません。

状態更新

監視ノードの状態が更新された日付が表示されます。

この項目は，マップ表示時には表示されません。

[図データ] ［上の監視グループへ］

ツリー表示領域で選択されている監視ノードの親監視ノードを選択します。ツリー表示領域内では，フォーカスが移動し，詳細表示領域では，フォーカスが移動した監視グループの詳細が表示されます。

[図データ] ［アイコン表示］

ツリー表示領域で選択されている監視グループまたは監視オブジェクトの情報を詳細表示領域にマップ表示します。アイコンは，［監視ツリー(編集中)］画面で設定された位置に従います。この画面でもアイコンの位置を動かすことはできますが，この画面をいったん閉じて再度表示させた場合は，［監視ツリー(編集中)］画面で設定された位置に従います。

[図データ] ［詳細表示］

ツリー表示領域で選択されている監視ノードの情報を詳細表示領域に詳細表示します。

[図データ] ［矩形選択］

監視グループまたは監視オブジェクトのアイコンを同時に複数選択する場合にクリックします。このボタンが選択された状態で，マップ上をマウスの左ボタンでドラッグすると，矩形が描かれます。矩形内に入ったすべてのアイコンが選択されます。詳細表示されている場合は，このボタンは非活性です。

[図データ] ［等間隔に整列］

監視グループまたは監視オブジェクトのアイコンを，一時的に等間隔に整列します。この画面をいったん閉じて，再度表示させた場合は，［監視ツリー(編集中)］画面で設定された位置に従います。詳細表示されている場合は，このボタンは非活性です。

［状態変更イベント検索］

ユーザーフィルターで設定されている条件に従い，状態変更の原因となったイベントを［イベントコンソール］画面に表示します。ユーザーフィルターの設定については［ユーザーフィルター設定］画面で確認してください。仮想ルートノードを選択している場合は，このボタンは非活性です。

ポップアップメニュー

ツリー表示領域および詳細表示領域では監視ノードを選択してマウスの右ボタンをクリックすると，ポップアップメニューを表示できます。仮想ルートノードを選択している場合，ポップアップメニューは表示されますが，選択できるメニュー項目はありません。

なお，次のポップアップメニューは，特定の条件を満たした場合だけ表示されます。

［表示順序］

［ビジュアルアイコンを使用］メニューにチェックマークが付いている場合に選択できます。複数の監視ノードが選択されている場合でも，このメニューは選択できます。

監視ノードの表示順序を次のメニューから一時的に変更できます。この画面をいったん閉じて，再度表示させた場合は，［監視ツリー(編集中)］画面で設定された表示順序に戻ります。

［最前面へ移動］

選択している監視ノードを最前面に表示します。

［前面へ移動］

選択している監視ノードを前面にある監視ノードから順に，表示順序を一つ繰り上げます。

［背面へ移動］

選択している監視ノードを背面にある監視ノードから順に，表示順序を一つ繰り下げます。

［最背面へ移動］

選択している監視ノードを最背面に表示します。

そのほかのポップアップメニュー項目については，次のメニュー項目の説明を参照してください。

次に，［監視ツリー］画面のメニュー項目を説明します。

表4‒4　［監視ツリー］画面のメニュー項目

メニュー

コマンド

機能

ファイル

監視ツリーの状態を保存

表示している監視ノードの状態（正常，エラーなど）および共通条件を，ツリー構成ファイルとしてCSV形式のファイルでローカルに保存できます。監視ツリーの監視範囲設定が有効になっている場合，このメニューは選択できません。

セントラルコンソール起動

［イベントコンソール］画面を起動します。

［イベントコンソール］画面の起動時，JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）にログイン中のJP1ユーザーでログインします。このとき，［ログイン］画面は表示されません。

同一プロセスで［イベントコンソール］画面が表示中の場合は，［イベントコンソール］画面が最前面に表示されます。

閉じる

［ファイル］−［セントラルコンソール起動］，または[図データ]を使って［イベントコンソール］画面を表示している場合は，次のように動作します。

［監視ツリー］画面が非表示になります。

［統合機能メニュー］画面が表示されている場合は，その画面は表示されたままになります。

［ファイル］−［セントラルコンソール起動］，または[図データ]を使って［イベントコンソール］画面を表示していない場合は，次のように動作します。

KAVB0122-Iのメッセージのダイアログボックスが表示され，［はい］ボタンをクリックすると，ログアウトします。

［統合機能メニュー］画面が表示されている場合，その画面は閉じます。

終了（ログアウト）

接続中のJP1/IM - Manager（セントラルスコープ）からログアウトし，表示中の画面を終了します。［イベントコンソール］画面が表示されている場合は，［監視ツリー］画面終了後に［イベントコンソール］画面を終了します。

操作

状態変更

［監視ツリー］画面で選択している監視ノードの状態をチェックマークで表示します。チェックマークの付いていない状態を選択することで，監視ノードの状態を変更できます。

監視状態変更

［監視ツリー］画面で選択している監視ノードの監視状態をチェックマークで表示します。

監視状態は次の2種類です。

監視

監視ノードを監視に設定します。

非監視

監視ノードを非監視に設定します。

チェックマークの付いていない監視状態を選択することで，監視ノードの監視状態を変更できます。

子ノードを持つ親監視ノードの監視状態を変更した場合，すべての子ノードの監視状態も変更されます。

表示

アイコン表示

［監視ツリー］画面で選択している監視グループまたは監視オブジェクトの情報を，詳細表示領域にマップ表示します。

アイコンは，［監視ツリー(編集中)］画面で設定された位置に従います。

この画面でもアイコンの位置を動かすことはできますが，この画面をいったん閉じて再度表示させた場合は，［監視ツリー(編集中)］画面で設定された位置に従います。

詳細表示

［監視ツリー］画面で選択している監視ノードの情報を，詳細表示領域に詳細表示します。

ビジュアルアイコンを使用

ビジュアルアイコンを使用するかどうかをチェックマークで表示します。

チェックマークを付けている場合は，詳細表示領域（マップ表示時）および［ビジュアル監視］画面で，監視グループまたは監視オブジェクトに設定しているビジュアルアイコンを表示できます。

等間隔に整列

監視グループまたは監視オブジェクトのアイコンを，一時的に等間隔に整列します。この画面をいったん閉じて，再度表示させた場合は，［監視ツリー(編集中)］画面で設定された位置に従います。

ビジュアル監視

［ビジュアル監視画面を開く］画面を表示します。

検索

［監視ツリー］画面で，監視グループが選択されている場合に，［検索］画面を表示します。

すでに［検索］画面が表示されている場合は，最前面に表示します。

［監視ツリー］画面で，監視オブジェクトまたは仮想ルートノードが選択されている場合，このメニューは選択できません。

ガイド

［監視ツリー］画面で選択している監視ノードの［ガイド］画面を表示します。対応するガイド情報がない場合，［ガイド］画面は表示されません。

状態変更イベント検索

ユーザーフィルターで設定されている条件に従い，状態変更の原因となったイベントを［イベントコンソール］画面に表示します。すでに［イベントコンソール］画面が表示されている場合は，最前面に表示します。ユーザーフィルターの設定については［ユーザーフィルター設定］画面で確認してください。

ツリーを最新状態に更新

接続先のJP1/IM - Manager（セントラルスコープ）からツリー構成情報を読み込み，最新の状態で再表示します。［監視ツリー］画面の構成が変更された場合，［監視ツリー］画面の最上位の監視ノードが初期選択されます。

プロパティ

［監視ツリー］画面で選択している監視ノードの［プロパティ］画面を，［全般］ページが表示された状態で表示します。

ソートステータス

状態更新日時の順に表示されている監視ノードの一覧を，状態によってソートします。［ソート済み］にチェックマークを付けている場合は，「緊急」「警戒」「致命的」「エラー」「警告」「正常」「デバッグ」「初期状態」の順にソート表示されます。同じ状態の場合は，状態更新日時の順に表示されます。［未ソート］にチェックマークを付けている場合は，状態更新日時の順に表示されます。

ソート表示の対象となる画面は，［監視ツリー］画面の詳細表示領域，［検索］画面の検索結果一覧です。

オプション

矩形選択

監視グループまたは監視オブジェクトのアイコンを同時に複数選択します。チェックマークで選択した状態でマップ上をマウスの左ボタンでドラッグすると，矩形が描かれます。矩形内に入ったすべてのアイコンが選択されます。

基本情報

［監視ツリー］画面で選択している監視ノードの［プロパティ］画面を，［基本情報］ページが表示された状態で表示します。

状態変更条件

［監視ツリー］画面で選択している監視ノードの［プロパティ］画面を，［状態変更条件］タブが選択された状態で表示します。

共通条件設定

［共通条件設定］画面を表示します。［共通条件設定］画面では，JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）が管理する共通条件を追加，削除，編集または参照できます。

このメニューは，JP1_Console_Admin権限を持つユーザーだけが使用できます。

イベント発行条件

［監視ツリー］画面で選択している監視ノードの［プロパティ］画面を，［イベント発行条件］タブが選択された状態で表示します。

ツリー編集

［監視ツリー(編集中)］画面が表示されます。［監視ツリー(編集中)］画面では，JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）に接続していない状態で監視ツリーを編集できます。

ログインユーザー一覧

［ログインユーザー一覧］画面を表示します。JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）にログイン中のユーザー一覧が表示されます。

統合機能メニュー起動

［統合機能メニュー］画面を表示します。

ヘルプ

目次

ヘルプの目次を表示します。

バージョン情報

JP1/IM - Viewのバージョン情報を表示します。

4.2　［ビジュアル監視画面を開く］画面

［ビジュアル監視画面を開く］画面は，ビジュアル監視データに登録されているビジュアル監視画面を一覧表示し，どの画面を開くか一覧から選択できます。この画面は，次の操作で表示されます。

［監視ツリー］画面で［表示］−［ビジュアル監視］を選択する。

［監視ツリー］画面のツールバーで[図データ]をクリックする。

［ビジュアル監視(編集中)］画面の[図データ]をクリックする。

［ビジュアル監視画面を開く］画面を次に示します。なお，［ビジュアル監視(編集中)］画面からこの画面を表示した場合，［表示中］列は表示されません。

図4‒2　［ビジュアル監視画面を開く］画面

一覧から表示したい画面名を選択し，［OK］ボタンをクリックすると，指定したビジュアル監視画面が表示されます。

すでに表示されているビジュアル監視画面がある場合に，［ビジュアル監視画面を開く］画面を［監視ツリー］画面から表示したときは，画面名の前にチェックマークが付きます。

監視ツリーの監視範囲設定が有効な場合，表示できる監視ノードが一つも配置されていないビジュアル監視画面は，一覧に表示されません。

4.3　［ビジュアル監視画面一覧編集］画面

［ビジュアル監視画面一覧編集］画面は，ビジュアル監視データに登録されているビジュアル監視画面を一覧表示し，一覧で選択したビジュアル監視画面を削除したり，表示する順序を変更したりできます。削除，および表示する順序の変更は，JP1資源グループがJP1_Consoleで，JP1_Console_Admin権限を持つユーザーだけが使用できます。

この画面は，［監視ツリー(編集中)］画面で［編集］−［ビジュアル監視画面一覧編集］を選択すると表示されます。

［ビジュアル監視画面一覧編集］画面を次に示します。

図4‒3　［ビジュアル監視画面一覧編集］画面

表示項目を次に示します。

［上へ］

選択したビジュアル監視画面名を１行上へ移動します。

［下へ］

選択したビジュアル監視画面名を１行下へ移動します。

［削除］

選択したビジュアル監視画面名を削除します。

［OK］

［上へ］ボタン，［下へ］ボタン，または［削除］ボタンをクリックした時点では，［ビジュアル監視画面一覧編集］画面の表示が変更されただけで，サーバ上のデータは変更されていません。［OK］ボタンをクリックすると，サーバ上のデータが更新され，［ビジュアル監視画面を開く］画面の表示も更新されます。

4.4　［ビジュアル監視（編集中）］画面

監視ノードを監視画面上にアイコンとして貼り付け，貼り付けたアイコンに相当する業務を画面上で監視できるようにした画面です。［監視ツリー(編集中)］画面から監視ノードをドラッグ&ドロップすることで監視ノードを配置できます。JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）からビジュアル監視データの取得，JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）へのビジュアル監視データの保存は，JP1資源グループがJP1_Consoleで，JP1_Console_Admin権限を持つユーザーだけが使用できます。

この画面は，［監視ツリー(編集中)］画面で［編集］−［新規ビジュアル監視画面作成］を選択すると表示されます。

［ビジュアル監視(編集中)］画面の背景画像は自由に設定できます。背景画像は，［背景画像設定］画面で指定してください。なお，作成した背景画像を使用する場合は，JP1/IM - Viewを使用するビューアーへ背景画像を配布してください。

［ビジュアル監視(編集中)］画面の表示例を次に示します。

図4‒4　［ビジュアル監視(編集中)］画面

表示項目を次に示します。

[図データ] ［矩形選択］

監視グループまたは監視オブジェクトのアイコンを同時に複数選択する場合にクリックします。このボタンが選択された状態で，マップ上をマウスの左ボタンでドラッグすると，矩形が描かれます。矩形内に入ったすべてのアイコンが選択されます。

[図データ] ［アイコン削除］

監視ポイント表示領域で選択した監視ノードアイコンを削除します。削除されるのは，監視ポイント表示領域のアイコンであり，監視ツリーからは削除されません。

監視ノードが選択されている状態で使用できます。

[図データ] ［背景画像設定］

監視ポイント表示領域の背景画像を読み込みます。

読み込める背景画像は，Viewパス¥image¥map¥にあるJPEG，GIF，PNG形式の画像ファイルです。

[図データ] ［ビジュアル監視データを開く］

ローカルにあるビジュアル監視データを読み込みます。

[図データ] ［ビジュアル監視データを保存］

ビジュアル監視データをローカルファイルに保存します。

[図データ] ［サーバからビジュアル監視データを取得］

JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）上のビジュアル監視データを読み込みます。JP1資源グループがJP1_Consoleで，JP1_Console_Admin権限を持つユーザーだけが使用できます。

また，［ログイン］画面が表示されますので，ログイン※してください。［ビジュアル監視画面を開く］画面が表示されます。

[図データ] ［サーバのビジュアル監視データを更新］

［ビジュアル監視（編集中）］画面で編集したビジュアル監視データをJP1/IM - Manager（セントラルスコープ）上に反映します。JP1資源グループがJP1_Consoleで，JP1_Console_Admin権限を持つユーザーだけが使用できます。また，［ログイン］画面が表示されますので，ログイン※してください。

監視ポイント表示領域

［監視ツリー(編集中)］画面からドラッグ&ドロップで，監視ノードを最大128個配置できます。配置したアイコンはドラッグで移動できます。

背景の画像はマウスの左ボタンのドラッグで移動できます。

［画面名］

表示しているビジュアル監視画面の名称が表示されます。1〜63バイトの名称が入力できます。

［コメント］

表示しているビジュアル監視画面のコメントが表示されます。80バイトまでのコメントが入力できます。

注※　［監視ツリー(編集中)］画面の［ファイル］−［ログイン情報を保持する］をチェックしておくと，一度ログインすれば，ログアウトするまでユーザー名・パスワード・接続ホスト名が保持されるため，以降のサーバ接続操作でのログイン画面は表示されません。

ポップアップメニュー

監視ポイント表示領域でマウスの右ボタンをクリックすると，ポップアップメニューを表示できます。ポップアップメニュー項目を次に示します。

［監視状態変更］

選択している監視ノードの監視状態を［監視］または［非監視］に変更できます。

［表示順序］

［ビジュアルアイコンを使用］メニューにチェックマークが付いている場合に選択できます。複数の監視ノードが選択されている場合でも，このメニューは選択できます。

監視ノードの表示順序を次のメニューから変更できます。

［最前面へ移動］

選択している監視ノードを最前面に表示します。

［前面へ移動］

選択している監視ノードを前面にある監視ノードから順に，表示順序を一つ繰り上げます。

［背面へ移動］

選択している監視ノードを背面にある監視ノードから順に，表示順序を一つ繰り下げます。

［最背面へ移動］

選択している監視ノードを最背面に表示します。

［アイコン削除］

監視ノードが選択されている場合に選択できます。[図データ]をクリックしてできる操作と同じように，監視ノードアイコンを削除します。

［検索］

監視グループが選択されている場合に選択できます。［検索］画面を表示します。すでに［検索］画面が表示されている場合は，最前面に表示します。監視オブジェクトが選択されている場合は選択できません。

［プロパティ］

監視ノードが選択されている場合に選択できます。監視ノードの［プロパティ］画面を，［全般］タブが選択された状態で表示します。

［背景画像設定］

監視ポイント表示領域の背景画像を読み込みます。[図データ]をクリックしてできる操作と同じです。このポップアップメニューは，アイコンが選択されていない場合にだけ表示されます。

4.5　［ビジュアル監視］画面（監視用）

［ビジュアル監視(編集中)］画面で貼り付けられたアイコンに相当する業務を監視する画面です。必要に応じて監視ノードの状態変更，ガイド情報の表示，検索などができます。

この画面は，［ビジュアル監視画面を開く］画面で画面名を選択し，［OK］ボタンをクリックすると表示されます。

監視ツリーの監視範囲設定を有効にしている場合，ログインしているJP1ユーザーがアクセス権限を持つ監視ノードのアイコンだけ表示されます。監視中にビジュアル監視画面を更新した結果，アクセス権限のある監視ノードが一つもなくなった場合，ダイアログボックスが表示されて［ビジュアル監視］画面が閉じます。

重要

［ビジュアル監視］画面を最大化すると，スクロールせずに背景画像を表示できます。その際に，ディスプレイの解像度サイズを超えていた場合は，［ビジュアル監視］画面のサイズをディスプレイの解像度サイズに合わせるため，スクロールバーが表示される場合があります。また，［閉じる］ボタンおよび［ヘルプ］ボタンが隠れてしまうことがあります。

図4‒5　［ビジュアル監視］画面（監視用）

表示項目を次に示します。

アラームランプ

監視している業務システムで何らかの障害が発生した場合に点滅します。

インストール時点でのアラームランプが点滅する条件を次の表に示します。

表4‒5　アラームランプが点滅する条件

［ビジュアル監視］画面上の監視ノードの設定

アラームランプ

監視／非監視

状態

監視

警告，正常，デバッグ，初期状態

消灯

監視

緊急，警戒，致命的，エラー

点滅

非監視

初期状態※

消灯

注※　非監視の監視ノードの状態は常に初期状態です。

アラームランプが点滅する条件は変更できます。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「システムプロファイル（セントラルスコープ）（jcs_sysprofile_xxx.def）」（2.定義ファイル）を参照してください。

監視ポイント表示領域

監視ノードのアイコンを表示します。

アイコンに対応する監視ノードに障害が発生すると，アイコンの背景色が変わります。アイコンをダブルクリックすると，［監視ツリー］画面の表示が，アイコンに対応した監視ノードが選択された状態になります。

なお，ほかのアイコンと重なったアイコンがあった場合，監視ノードIDの大きい方が前面に表示されます。［ビジュアルアイコンを使用］メニューにチェックマークが付いている場合，［ビジュアル監視(編集中)］画面で設定した順序で表示されます。

[図データ] ［矩形選択］

監視グループまたは監視オブジェクトのアイコンを同時に複数選択する場合にクリックします。このボタンが選択された状態で，マップ上をマウスの左ボタンでドラッグすると，矩形が描かれます。矩形内に入ったすべてのアイコンが選択されます。

ポップアップメニュー

監視ポイント表示領域では，アイコンを選択してマウスの右ボタンをクリックすると，ポップアップメニューを表示できます。ポップアップメニュー項目を次に示します。

［状態変更］

選択している監視ノードの状態をチェックマークで表示します。チェックマークの付いていない状態を選択することで，監視ノードの状態を変更できます。

［監視状態変更］

選択している監視ノードの監視状態を［監視］または［非監視］に変更できます。

［表示順序］

［ビジュアルアイコンを使用］メニューにチェックマークが付いている場合に選択できます。複数の監視ノードが選択されている場合でも，このメニューは選択できます。

監視ノードの表示順序を次のメニューから一時的に変更できます。この画面をいったん閉じて，再度表示させた場合は，［ビジュアル監視(編集中)］画面で設定された表示順序に戻ります。

［最前面へ移動］

選択している監視ノードを最前面に表示します。

［前面へ移動］

選択している監視ノードを前面にある監視ノードから順に，表示順序を一つ繰り上げます。

［背面へ移動］

選択している監視ノードを背面にある監視ノードから順に，表示順序を一つ繰り下げます。

［最背面へ移動］

選択している監視ノードを最背面に表示します。

［検索］

監視グループが選択されている場合に選択できます。［検索］画面を表示します。すでに［検索］画面が表示されている場合は，最前面に表示します。監視オブジェクトが選択されている場合は選択できません。

［ガイド］

選択している監視ノードの［ガイド］画面を表示します。対応するガイド情報がない場合，［ガイド］画面は表示されません。

［状態変更イベント検索］

ユーザーフィルターで設定されている条件に従い，状態変更の原因となったイベントを［イベントコンソール］画面に表示します。すでに［イベントコンソール］画面が表示されている場合は，最前面に表示します。ユーザーフィルターの設定については［ユーザーフィルター設定］画面で確認してください。

［プロパティ］

選択している監視ノードの［プロパティ］画面を，［全般］タブが選択された状態で表示します。

4.6　［背景画像設定］画面

［ビジュアル監視］画面の背景，または［監視ツリー］画面の詳細表示領域を［アイコン表示］にしたときに表示される背景を設定する画面です。この画面は，次の操作で表示されます。

［ビジュアル監視］画面の背景を設定する場合

［ビジュアル監視(編集中)］画面で[図データ]をクリックする。

［監視ツリー］画面の詳細表示領域を［アイコン表示］にしたときに表示される背景を設定する場合

［プロパティ］画面の［全般］ページで［背景画像設定］ボタンをクリックする（［監視ツリー(編集中)］画面でだけ，かつ，監視グループでだけ行えます）。

［背景画像設定］画面の例を示します。

図4‒6　［背景画像設定］画面

背景として選択できる画像の格納場所，形式，およびサイズは次のとおりです。

選択できる画像の格納場所

Viewパス¥image¥map¥

指定できるファイル名の最大長は，ファイルの格納パスおよびファイル名（拡張子含む）を合わせて260バイトまでです。

選択できる画像の形式

JPEG

GIF

PNG

選択できる画像のサイズ

2,048×2,048ピクセル以内

ファイル一覧で選択すると，プレビューで画像，サイズが表示されます。なお，ファイル一覧で［背景画像なし］を選択すると，［ビジュアル監視］画面の背景，または［監視ツリー］画面の詳細表示領域を［アイコン表示］にしたときに表示される背景が白色の無地になります。

次のファイルは背景画像として設定できません。

画像の縦横どちらかのサイズが2,048ピクセルよりも大きい

ファイル形式が，JPEG，GIF，PNG以外

4.7　［検索］画面

検索条件で設定した条件に一致する監視ノードを検索する画面です。この画面は，次の操作で表示されます。

［監視ツリー］画面で［表示］−［検索］を選択する。

［監視ツリー(編集中)］画面で［編集］−［検索］を選択する。

検索条件に設定できるキーワードは次の九つです。また，これらのキーワード間の関係はすべてAND検索です。

監視ノード名

監視ノードID

監視ノード種別

状態

JP1資源グループ

監視状態

基本情報

状態変更条件

イベント発行条件

［検索］画面の例を示します。

図4‒7　［検索］画面

表示項目を次に示します。

［検索開始位置］

検索を開始する監視ノードを示します。

［監視ノード名］

検索する監視ノード名を指定します。指定できる文字数は半角換算で1〜1,280バイトです。

また，検索する監視ノード名は正規表現で入力します。正規表現の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「付録G　正規表現」を参照してください。

［監視ノードID］

検索する監視ノードのIDを16進数で指定します。指定できる文字数は1〜1,023バイトです。指定できる監視ノードIDは113個までで，複数指定する場合は，コンマで区切って指定します。

［監視ノード種別］

検索する監視ノードの種別を指定します。指定する場合，監視オブジェクト，監視グループのどちらかをチェックします。監視オブジェクトをチェックした場合，リストボックスから汎用監視オブジェクト（汎用オブジェクト），システム監視オブジェクト（AJS監視やSSO監視など），またはすべての監視オブジェクトを検索対象とするためのスペース（空白）を選択できます。

［状態］

監視ノードの状態を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，正常，デバッグ，初期状態の中から必要な項目をチェックします。

［JP1資源グループ］

検索するJP1資源グループ名を指定します。指定できる文字数は1〜1,280バイトです。

また，検索するJP1資源グループ名は正規表現も使用できます。正規表現の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「付録G　正規表現」を参照してください。

この項目は，監視ツリーの監視範囲設定が有効な場合に表示されます。

［監視状態］

監視ノードの監視状態を，［監視］，または［非監視］から選択します。

［基本情報］

監視ノードの基本情報を入力します。入力できる基本情報の数は最大5です。複数入力した場合は，AND検索となります。

基本情報一つにつき入力できる文字数は，監視ノード属性名と監視ノード属性値それぞれ1,023バイトまでです。ただし，基本情報を複数入力する場合，監視ノード属性値として入力できる文字数は合計で1,280バイトまでとなるため，注意してください。また，基本情報は正規表現も使用できます。

基本情報リストで，監視ノード属性名，または監視ノード属性値を選択し，［編集］ボタンをクリックすると，［基本情報編集］画面が表示され，設定済みの情報を編集できます。［削除］ボタンをクリックすると，選択した行が削除されます。

図4‒8　［基本情報編集］画面

［状態変更条件］

監視ノードの状態変更条件を入力します。条件名に入力できる文字列は，1,023バイトまでです。未入力の場合は，すべての監視ノードを検索対象とします。また，条件名は正規表現で入力します。

［イベント発行条件］

監視ノードのイベント発行条件を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，正常，デバッグの中から必要な項目をチェックします。

検索結果一覧

［検索］ボタンをクリックすると，検索条件に一致した監視ノードがリスト表示されます。［監視ツリー］画面のメニュー［表示］−［ソートステータス］で［ソート済み］にチェックしている場合は，状態によってソート表示できます。状態は，「緊急」「警戒」「致命的」「エラー」「警告」「正常」「デバッグ」「初期状態」の順になります。

ポップアップメニュー

［監視ツリー］画面または［監視ツリー（編集用）］画面から［検索］画面を表示した場合，ポップアップメニューを表示できます。検索結果一覧に表示されている監視ノードを選択し，マウスの右ボタンをクリックすると表示されます。ポップアップメニュー項目を次に示します。

［状態変更］

［監視ツリー］画面から［検索］画面を表示した場合に表示されます。検索結果一覧で選択している監視ノードの状態を変更します。また，監視ノードの状態をチェックマークで表示します。チェックマークの付いていない状態を選択することで，監視ノードの状態を変更できます。

緊急

警戒

致命的

エラー

警告

正常

デバッグ

初期状態

［監視状態変更］

検索結果一覧で選択している監視ノードの監視状態を変更します。また，監視ノードの監視状態をチェックマークで表示します。チェックマークの付いていない監視状態を選択することで，監視ノードの状態を変更できます。

監視

非監視

4.8　［ガイド］画面

監視ノードの状態に対応したガイドを表示します。選択した監視ノードに対応するガイド情報ファイルに記述されたタイトル，およびガイド情報ファイルに記述されたタイトルに対応したガイドをJP1/IM - Managerから読み込み，表示します。この画面は，［監視ツリー］画面で［表示］−［ガイド］を選択すると表示されます。

［ガイド］画面の例を示します。

図4‒9　［ガイド］画面

［ガイド］画面に表示されるガイドは，あらかじめガイド情報ファイルに記述しておく必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「ガイド情報ファイル（jcs_guide_xxx.txt）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

4.9　［プロパティ］画面

［監視ツリー］画面で選択した監視ノードのすべての属性を表示したり，変更したりできます。なお，［プロパティ］画面から状態の変更はできません。

［プロパティ］画面には，［全般］，［基本情報］，［状態変更条件］，［イベント発行条件］の4種類のページがあり，タブを選択することで表示を切り替えられます。

ここでは，属性の表示について説明します。変更については表示の記述を読み変えてください。

［監視ツリー］画面から属性を変更する場合は，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限が必要です。［監視ツリー(編集中)］画面から属性を変更する場合は，必要になるユーザー権限は特にありません。

4.9.1　［全般］ページ

監視ノード名，アイコン，監視ノードの現在の監視状態，およびJP1資源グループを表示，変更できます。

［プロパティ］画面の［全般］ページを次に示します。

図4‒10　［プロパティ］画面（［全般］ページ）

表示項目を次に示します。

アイコン，監視ノード名

選択した監視ノードの通常時のアイコン，および監視ノード名が表示されます。

［監視ノードID］

選択した監視ノードのノードIDが表示されます。

［場所］

選択した監視ノードのあるツリー上の場所が，最上位から「/」で区切って表示されます。監視グループが選択された場合は，最後に「/」が表示されます。

［監視ノード種別］

選択した監視ノードの種別が表示されます。

［アイコン(通常時)］

選択した監視ノードのアイコンのファイル名が表示されます。［変更］ボタンをクリックすると，［アイコン選択］画面が表示され，アイコンを変更できます。

［アイコン(展開時)］

監視グループ用の項目です。ツリーを展開したときに表示されるアイコンのファイル名が表示されます。［変更］ボタンをクリックすると，［アイコン選択］画面が表示され，アイコンを変更できます。

［ビジュアルアイコン］

選択した監視ノードのビジュアルアイコンのファイル名が表示されます。［変更］ボタンをクリックすると，［ビジュアルアイコン選択］画面が表示され，ビジュアルアイコンを変更できます。

なお，ビジュアルアイコンを設定していない監視ノードの場合，ファイル名は表示されません。

［背景画像設定］

［監視ツリー］画面の詳細表示領域を［アイコン表示］にしたときに表示される背景を変更できます。なお，背景の変更は，［監視ツリー(編集中)］画面でだけ，かつ，監視グループに対してだけ行えます。

このボタンをクリックすると，［背景画像設定］画面が表示されます。

［状態更新日時］

選択した監視ノードが更新された日時が表示されます。

［状態］

選択した監視ノードの正常，エラーなどの状態が表示されます。［監視］または［非監視］を選択することで，監視状態を変更できます。

［JP1資源グループ］

設定しているJP1資源グループ名が表示されます。この項目は，監視ツリーの監視範囲設定を有効にしている場合に表示されます。［監視ツリー］画面から表示した場合は非活性で，JP1資源グループは変更できません。JP1資源グループを変更したい場合は，［監視ツリー(編集中)］画面から設定してください。最上位の監視ノードの場合，JP1資源グループを必ず設定してください。デフォルトでは，「JP1_Console」が設定されています。

JP1資源グループを変更する場合は次の制限があります。

文字長は0〜64バイト，ただし最上位の監視ノードの場合1〜64バイト。

印刷できるASCII文字だけを入力できる。ただし，「" / [ ] ; : = , + ? < >」，タブ，スペースおよび制御文字は使用できない。

［全般］ページ内の表示項目の変更を反映したい場合は，［OK］ボタンまたは［適用］ボタンをクリックしてください。

4.9.2　［基本情報］ページ

選択した監視ノードの基本情報を表示，設定します。

［プロパティ］画面の［基本情報］ページを次に示します。

図4‒11　［プロパティ］画面（［基本情報］ページ）

表示項目を次に示します。

［監視ノード属性名］および［監視ノード属性値］

［追加］ボタンをクリックすると，ここで入力した値が基本情報表示フィールドに表示されます。登録できる基本情報には次の制限があります。

登録できる基本情報の数は最大5

監視ノード属性名は一意（登録済みの監視ノード属性名は使用できません）

監視ノード属性名は1〜32バイト

監視ノード属性値は1〜1,023バイト

監視ノード属性値の合計値は1,280バイト以内

基本情報表示フィールド

選択した監視ノードの基本情報が表示されます。

基本情報表示フィールドで，監視ノード属性名，または監視ノード属性値を選択し，［編集］ボタンをクリックすると，［基本情報編集］画面が表示され，設定済みの値を変更できます。［削除］ボタンをクリックすると，選択した値は削除されます。

図4‒12　［基本情報編集］画面

4.9.3　［状態変更条件］ページ

選択した監視ノードの状態を変更するためのイベント条件を表示，設定します。

［プロパティ］画面の［状態変更条件］ページを次に示します。

図4‒13　［プロパティ］画面（［状態変更条件］ページ）

表示項目を次に示します。

状態変更条件表示フィールド

監視ノードの状態を変更するための条件が表示されます。表示される項目は，条件名，状態です。

状態変更条件表示フィールドで，条件を選択し，［編集］ボタンをクリックすると，監視ノードの状態を変更するための条件を設定する［状態変更条件設定］画面が表示されます。なお，［状態変更条件設定］画面には，条件として設定した内容が反映された状態で表示されます。

例えば，監視オブジェクトに設定した条件を選択していた場合，［状態変更条件設定］画面には，選択した監視イベントの条件が表示されます。

［追加］ボタンをクリックすると，監視ノードの状態を変更するための条件を設定する［状態変更条件設定］画面が表示されます。追加した条件はいちばん下に表示されます。

一つの監視オブジェクト，監視グループに対し，設定できる状態変更条件の数は最大で8です。

状態変更条件表示フィールドで，条件を選択し，［削除］ボタンをクリックすると，条件が削除されます。

4.9.4　［イベント発行条件］ページ

選択した監視ノードの状態が変更するタイミングで，JP1イベントを発行できます。［イベント発行条件］ページでは，JP1イベントを発行する状態を条件として設定します。

ここで設定した条件が成立したとき，JP1/IM - Managerから状態変更イベントが送信されます。自動アクションを設定するには，JP1/IM - Viewでこのイベントを指定します。

［プロパティ］画面の［イベント発行条件］ページを次に示します。

図4‒14　［プロパティ］画面（［イベント発行条件］ページ）

表示項目を次に示します。

イベント発行条件表示フィールド

監視ノードがどの状態に変化したときに，JP1イベントを発行するかを指定します。JP1イベントを発行する場合は，状態（緊急，警戒，致命的，エラー，警告，正常，デバッグ）横のチェックボックスをチェックします。

4.10　［アイコン選択］画面

［監視ツリー］画面，および［ビジュアル監視］画面で使用する監視ノードのアイコンを選択する画面です。この画面は，［プロパティ］画面の［全般］ページで「アイコン」の［変更］ボタンをクリックすると表示されます。

［アイコン選択］画面の例を示します。

図4‒15　［アイコン選択］画面

［アイコン選択］画面の一覧に表示されたアイコンを選択し，［OK］ボタンをクリックすると，指定した監視ノードのアイコンが変更されます。なお，独自に作成したアイコンを［アイコン選択］画面に表示するには，次に示すJP1/IM - Viewのフォルダに格納してください。また，複数のホストでJP1/IM - Viewを使用する場合は，作成したアイコンを各ビューアーへ配布してください。選択できる画像の格納場所，形式，およびサイズは次のとおりです。

選択できる画像の格納場所

Viewパス¥image¥icon¥

指定できるファイル名の最大長は，ファイルの格納パスおよびファイル名（拡張子含む）を合わせて260バイトまでです。

選択できる画像の形式

JPEG

GIF※

PNG

注※　アニメーションGIFは使用できません。

選択できる画像のサイズ

16×16ピクセル

監視グループに状態変更条件を定義すると，［アイコン選択］画面で選択したアイコンにマークが付加されます。例えば，[図データ]，[図データ]，[図データ]，[図データ]，[図データ]のようになります。

4.11　［ビジュアルアイコン選択］画面

［監視ツリー］画面（詳細表示領域を［アイコン表示］にしたとき），および［ビジュアル監視］画面で使用する監視ノードのビジュアルアイコンを選択する画面です。この画面は，［プロパティ］画面の［全般］ページで「ビジュアルアイコン」の［変更］ボタンをクリックすると表示されます。

［ビジュアルアイコン選択］画面の例を示します。

図4‒16　［ビジュアルアイコン選択］画面

［ビジュアルアイコン選択］画面の一覧に表示されたビジュアルアイコンを選択し，［OK］ボタンをクリックすると，指定した監視ノードのビジュアルアイコンが変更されます。なお，ビジュアルアイコンを［ビジュアルアイコン選択］画面の一覧に表示するには，次に示すJP1/IM - Viewのフォルダを作成し，事前にファイルを格納しておく必要があります。また，複数のホストでJP1/IM - Viewを使用する場合は，ビジュアルアイコンを各ビューアーに配布してください。

ビジュアルアイコンとして使用する画像の格納場所，形式，およびサイズは次のとおりです。

画像の格納場所

Viewパス¥image¥visual¥

指定できるファイル名の最大長は，ファイルの格納パスおよびファイル名（拡張子含む）を合わせて260バイトまでです。

画像の形式

JPEG

GIF※

PNG

注※　アニメーションGIFは使用できません。

画像のサイズ

最小サイズ：24×24ピクセル

最大サイズ：2,048×2,048ピクセル

ファイル一覧でファイル名を選択すると，プレビューに画像とサイズが表示されます。監視ノードにビジュアルアイコンを設定しない場合は，ファイル一覧で［ビジュアルアイコンなし］を選択してください。

4.12　［状態変更条件設定］画面

［監視ツリー］画面，または［監視ツリー(編集中)］画面で選択した監視ノードの状態変更条件を設定する画面です。この画面は，［プロパティ］画面の［状態変更条件］ページで，［追加］ボタンまたは［編集］ボタンをクリックすると表示されます。

4.12.1　監視オブジェクトの［状態変更条件設定］画面

監視オブジェクトの［状態変更条件設定］画面の例を示します。

図4‒17　監視オブジェクトの［状態変更条件設定］画面

状態変更条件として設定する内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「8.　システム監視オブジェクト一覧（セントラルスコープ用）」を参考にしてください。

なお，ここで設定する［共通条件］と［個別条件］，および複数の［個別条件］はすべてAND条件となります。

表示項目を次に示します。

［条件名］

監視オブジェクトの状態を変更するためのイベント条件名を入力します。指定できる文字数は63バイトまでです。

［状態］

監視オブジェクトの状態を緊急，警戒，致命的，エラー，警告，正常，デバッグ，初期状態から選択します。

［条件］

［共通条件設定］画面で設定されている共通条件をリストボックスから選択できます。［共通条件設定］ボタンをクリックし，表示される［共通条件設定］画面で共通条件の追加，編集ができます。

［条件］

個別属性名，個別属性値が入力できます。また，入力した個別属性値に対する条件を指定できます。

個別条件にJP1イベントの基本属性を入力するときは，基本属性名の先頭に「B.」を，拡張属性を入力するときは，拡張属性名の先頭に「E.」を付けてください。

また，登録できる個別条件には次の制限があります。

登録できる個別条件の数は最大5

個別属性名は1〜32バイト

個別属性名には，先頭が英大文字で，以降英大文字，数字，および_（アンダーバー）。英小文字が入力された場合は，自動的に英大文字で表示されます。

個別属性値は1〜1,023バイト

個別属性値の合計は1,280バイト以内

個別属性名が等しい条件を指定できますが，比較条件「と一致する」は複数指定できません。

同一の個別属性名，個別属性値を指定した場合，比較条件として「と一致する」と「と一致しない」は混在できません。

個別属性値の右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］［ホスト名比較］のどれかを選択します。［ホスト名比較］以外を選択した場合，指定した文字列の英大文字・英小文字を区別します。［ホスト名比較］を選択した場合は，JP1/IM - Managerが保持するホスト情報を参照して比較します。［と一致する］でホスト名を比較した場合との違いについては，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「5.11.2　ホスト情報」を参照してください。

［追加］ボタンをクリックすると，入力した値が画面下の個別条件表示フィールドに追加されます。

個別条件表示フィールドで，個別属性名，個別属性値，または条件を選択し，［編集］ボタンをクリックすると，［個別条件編集］画面が表示され，設定済みの条件を編集できます。［削除］ボタンをクリックすると，選択した行が削除されます。

図4‒18　［個別条件編集］画面

個別属性にJP1イベントの拡張属性の共通情報，および固有情報を指定する場合は，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「3.　JP1イベント」を参照してください。

4.12.2　監視グループの［状態変更条件設定］画面

監視グループの［状態変更条件設定］画面の例を示します。

図4‒19　監視グループの［状態変更条件設定］画面

表示項目を次に示します。

［条件名］

監視グループの状態を変更するための条件名を入力します。指定できる文字数は63バイトまでです。なお，一つの監視グループに同じ条件名は複数指定できません。

［状態］

条件に一致したときに，監視グループが変更される状態を緊急，警戒，致命的，エラー，警告，正常，デバッグから選択します。

［子ノードの状態］

監視グループの状態の変更契機となる，下位の監視ノードの状態を緊急，警戒，致命的，エラー，警告，正常，デバッグから選択します。

［比較条件］

比率，個数のどちらか一つのラジオボタンを選択して，条件を入力します。

比率

指定できる値は，1〜100%です。100%を入力した場合は，すべての子ノードが対象になります（ALL指定）。

個数

指定できる値は，1〜50,000個です。なお，50,001個以上の値を入力した場合は，［OK］ボタンをクリックしたときにエラーになります。

4.13　［共通条件設定］画面

［共通条件設定］画面は，監視オブジェクトの状態変更条件（共通条件）を追加，削除，編集または参照するための画面です。

この画面は，［監視ツリー］画面で［オプション］−［共通条件設定］を選択するか，［状態変更条件設定］画面で［共通条件設定］ボタンをクリックすると表示されます。

［共通条件設定］画面を次に示します。

図4‒20　［共通条件設定］画面

表示項目を次に示します。

［共通条件設定］

監視オブジェクトの状態を変更する共通条件が一覧で表示されます。

［監視ツリー］画面によるシステムの運用監視時に，この［共通条件設定］画面を呼び出した場合は，JP1/IM - Managerが保持する共通条件が表示されます。

例えば，［監視ツリー］画面のメニューから［オプション］−［共通条件設定］選択して［共通条件設定］画面を表示した場合，JP1/IM - Managerが保持する共通条件が表示されます。

［監視ツリー(編集中)］画面による監視ツリー編集時にこの［共通条件設定］画面を呼び出した場合は，下記条件によって，表示される共通条件が異なります。

監視ツリー新規作成時：JP1/IM - Viewが保持するデフォルトの共通条件

ローカル保存したCSVファイル利用時：読み込んだCSVファイルに保存されている共通条件

［サーバからツリーを取得］，［ツリーの自動生成］，または［最新定義取得］実施後：JP1/IM - Managerが保持する共通条件

例えば，［監視ツリー(編集中)］画面を開き，そのままメニューから［オプション］−［共通条件設定］を選択して［共通条件設定］画面を表示した場合，JP1/IM - Viewが保持する共通条件が表示されます（上記条件1.）。

［監視ツリー(編集中)］画面のメニューから［ファイル］−［ツリーを開く］を選択し，ローカル保存したCSVファイルを開いた後，［共通条件設定］画面を表示した場合には，CSVファイルに保存されている共通条件が表示されます（上記条件2.）。

［監視ツリー(編集中)］画面のメニューから［最新定義取得］を選択し，JP1/IM - Managerから最新定義を取得した後，［共通条件設定］画面を表示した場合には，JP1/IM - Managerが保持する共通条件が表示されます（上記条件3.）。

［追加］

共通条件を追加するための［共通条件詳細設定］画面が表示されます。

ユーザーが編集可能な共通条件がすでに191件登録されている場合，このボタンは操作できません。

［参照］または［編集］

選択した共通条件がシステム定義の場合は［参照］に，ユーザー定義の場合は［編集］になります。

［編集］ボタンをクリックした場合は［共通条件詳細設定］画面が表示され，共通条件の詳細を変更できます（［参照］の場合は変更できません）。

［削除］

選択した共通条件が削除されます。

4.14　［共通条件詳細設定］画面

共通条件の詳細を設定します。この画面は，［共通条件設定］画面で［追加］ボタン，［編集］ボタン，または［参照］ボタンをクリックすると表示されます。［共通条件詳細設定］画面を次に示します。

図4‒21　［共通条件詳細設定］画面

表示項目を次に示します。

［共通条件名］

監視オブジェクトの状態を変更する共通条件の名称を表示，設定します。

入力できる文字数は，1〜63バイトです。

［登録ホスト］

JP1イベントが発生したホストの名称を指定します。

複数のホスト名を指定する場合は，コンマで区切って指定します。ホスト名は最大100指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，「¥,」または「¥¥」と指定してください。右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。［正規表現］を選択した場合は，一つの条件だけ設定できます。

［重大度］

JP1イベントの重大度を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。

［オブジェクトタイプ］

JP1イベントのオブジェクトタイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［オブジェクト名］

JP1イベントのオブジェクト名を指定します。

複数のオブジェクトを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大100個のオブジェクト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［正規表現］を選択した場合は，一つの条件だけを設定できます。

［登録名タイプ］

JP1イベントの登録名タイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［登録名］

JP1イベントの登録名を指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［事象種別］

JP1イベントの事象種別を指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［ユーザー名］

JP1イベントのユーザー名を指定します。入力できる文字数は0〜1,023バイトです。

複数のユーザーを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大100人のユーザー名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［正規表現］を選択した場合は，一つの条件だけを設定できます。

［メッセージ］

JP1イベントのメッセージテキストを指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［プロダクト名］

JP1イベントを発行したプログラムの名称を指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［イベントID］

JP1イベントのIDを16進数で指定します。指定できる値は，0〜7FFFFFFFです。

複数のイベントIDを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。

イベントIDは最大113指定できます。

［拡張属性］

重大度以外の拡張属性名，拡張属性値が入力できます。登録できる拡張属性には次の制限があります。

登録できる拡張属性の数は最大5

拡張属性名は一意（登録済みの拡張属性名は使用できません）

拡張属性名は1〜32バイト

拡張属性名には，先頭が英大文字で，以降英大文字，数字，および_（アンダーバー）。英小文字が入力された場合は，自動的に英大文字で表示されます。

拡張属性値は1〜1,023バイト

拡張属性値の合計は1,280バイト以内

拡張属性値は正規表現で入力します。正規表現の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「付録G　正規表現」を参照してください。

［追加］ボタンをクリックすると，入力した値が画面下の拡張属性表示フィールドに追加されます。

拡張属性表示フィールドで，拡張属性名，または拡張属性値を選択し，［編集］ボタンをクリックすると，［拡張属性編集］画面が表示され，設定済みの条件を編集できます。［削除］ボタンをクリックすると，選択した行が削除されます。

図4‒22　［拡張属性編集］画面

4.15　［監視ツリー(編集中)］画面

［監視ツリー(編集中)］画面は，［監視ツリー］画面で監視する監視ノードを設定するための画面です。この画面で設定した内容を監視オブジェクトDBに反映すると，ログインしているすべてのビューアーに設定内容が反映されます。この画面は，［監視ツリー］画面で［オプション］−［ツリー編集］を選択すると表示されます。

［監視ツリー(編集中)］画面の例を次に示します。

図4‒23　［監視ツリー(編集中)］画面

表示項目を次に示します。

ツリー表示領域

監視する業務システムを構成している要素をツリー構造で表示します。ツリー表示領域に表示される項目については，「4.1　［監視ツリー］画面の概要」の説明を参照してください。ただし，［監視ツリー(編集中)］画面では，仮想ルートノードは表示されません。

詳細表示領域

ツリー表示領域で選択した監視グループの子ノード，またはツリー表示領域で選択した監視オブジェクトの詳細情報（監視ノード名，監視ノード種別）が表示されます。詳細表示領域に表示される項目については，「4.1　［監視ツリー］画面の概要」の説明を参照してください。[図データ]をクリックするとマップ表示に，[図データ]をクリックすると詳細表示に切り替えることができます。

[図データ] ［上の監視グループへ］

ツリー表示領域で選択されている監視ノードの親監視グループを選択します。ツリー表示領域内では，フォーカスが移動し，詳細表示領域では，フォーカスが移動した監視グループの詳細が表示されます。

[図データ] ［アイコン表示］

ツリー表示領域で選択されている監視グループまたは監視オブジェクトの情報を詳細表示領域にマップ表示します。アイコンの位置を少しでも動かすと，位置が記憶され，固定します。この画面で設定したアイコンの位置は，［監視ツリー］画面のマップ表示に引き継がれます。

[図データ] ［詳細表示］

ツリー表示領域で選択されている監視グループまたは監視オブジェクトの情報を詳細表示領域に詳細表示します。

[図データ] ［矩形選択］

監視グループまたは監視オブジェクトのアイコンを同時に複数選択する場合にクリックします。このボタンが選択された状態で，マップ上をマウスの左ボタンでドラッグすると，矩形が描かれます。矩形内に入ったすべてのアイコンが選択されます。詳細表示されている場合は，このボタンは非活性です。

[図データ] ［等間隔に整列］

監視グループまたは監視オブジェクトのアイコン位置情報をリセットし，等間隔に整列して，固定します。この画面で設定したアイコンの位置は，［監視ツリー］画面のマップ表示に引き継がれます。詳細表示されている場合は，このボタンは非活性です。

ポップアップメニュー

ツリー表示領域および詳細表示領域でマウスの右ボタンをクリックすると，ポップアップメニューを表示できます。

なお，次のポップアップメニューは，特定の条件を満たした場合だけ表示されます。

［背景画像設定］

マップ表示時に詳細表示領域のアイコンを選択していない状態（アイコン以外の領域）で右クリックした場合に選択できます。

マップ表示時の背景画像を読み込みます。

［表示順序］

［ビジュアルアイコンを使用］メニューにチェックマークが付いている場合に選択できます。複数の監視ノードが選択されている場合でも，このメニューは選択できます。

監視ノードの表示順序を次のメニューから変更できます。

［最前面へ移動］

選択している監視ノードを最前面に表示します。

［前面へ移動］

選択している監視ノードを前面にある監視ノードから順に，表示順序を一つ繰り上げます。

［背面へ移動］

選択している監視ノードを背面にある監視ノードから順に，表示順序を一つ繰り下げます。

［最背面へ移動］

選択している監視ノードを最背面に表示します。

そのほかのポップアップメニュー項目については，次のメニュー項目の説明を参照してください。

次に，［監視ツリー(編集中)］画面のメニュー項目を説明します。

表4‒6　［監視ツリー(編集中)］画面のメニュー項目

メニュー

コマンド

機能

ファイル

新規作成

ツリーを新規に作成します。［編集］の［新規監視ノード作成］を行うと，監視ノードIDは00000001から採番されます。

ツリーを開く

ローカルにあるツリー構成ファイルを読み込みます。読み込んだツリー構成ファイルのバージョンが，タイトルバーに表示されます。

ツリーを保存

ツリー構成情報をローカルにあるツリー構成ファイルにCSV形式で保存します。

サーバからツリーを取得

JP1/IM - Managerにあるツリー構成情報を取得します。

メニューを選択すると［ログイン］画面が表示され，ログイン※すると，JP1/IM - Managerの監視ツリーが取得されます。取得したJP1/IM - Managerの監視オブジェクトDBのバージョンがタイトルバーに表示されます。

このメニューは，JP1資源グループがJP1_Consoleで，JP1_Console_Admin権限を持つユーザーだけが使用できます。

サーバのツリーを更新

［監視ツリー(編集中)］画面で編集したツリー構成情報をJP1/IM - Managerの監視オブジェクトDBに反映します。

メニューを選択すると［ログイン］画面が表示され，ログイン※すると，現在表示されているツリー構成情報がJP1/IM - Managerの監視ツリーに反映されます。

このメニューは，JP1資源グループがJP1_Consoleで，JP1_Console_Admin権限を持つユーザーだけが使用できます。

ログイン情報を保持する

チェックマークが付いた状態の場合，一度目のログイン情報を保持し，二度目以降のサーバへ接続する操作では［ログイン］画面が表示されません。

終了

［監視ツリー(編集中)］画面を閉じます。

編集

監視状態変更

［監視ツリー(編集中)］画面で選択している監視ノードの監視状態をチェックマークで表示します。

チェックマークの付いていない状態を選択することで，監視ノードの監視状態を変更できます。

切り取り

選択した監視ノードを切り取ります。ルート監視ノードが選択されている場合，このメニューは選択できません。

コピー

選択した監視ノードをコピーします。ルート監視ノードが選択されている場合，このメニューは選択できません。

貼り付け

切り取り，またはコピーされている監視ノードを，選択している監視グループの子ノードとして貼り付けます。

新規監視ノード作成

選択した監視グループの子ノードを追加するために，［新規監視ノード作成］画面を表示します。

マップ表示時に監視ノードを作成した場合，追加した監視ノードアイコンの位置情報が確定していないため，詳細表示領域の左上から順に自動整列されて表示されます。

削除

選択した監視ノードを削除します。

マップ表示時に監視ノードを削除した場合，削除したもの以外の位置情報が確定していない監視ノードアイコンは，詳細表示領域の左上から順に自動整列されて表示されます。

すべて削除

［監視ツリー(編集中)］画面に表示中の監視ノードをすべて削除します。このメニューはCSVファイル（ツリー構成ファイル）を開いてツリーを編集中に，すべて削除して編集をやり直す場合などに使用します。このメニューを選択すると，ツリーはクリアされますが，編集対象となっているCSVファイルは変わりません。

元に戻す

［監視ツリー(編集中)］画面で，監視ノードに対して，最後に行ったツリーの親子関係の編集を編集前の状態に戻します。

やり直し

［元に戻す］で編集前の状態に戻した操作を取り消します。

検索

［監視ツリー(編集中)］画面の監視ツリーから，監視ノードを検索するために，［検索］画面を表示します。監視グループを選択した場合，選択した監視グループ，およびその子ノードが検索範囲となります。

すでに［検索］画面が表示されている場合は，最前面に表示します。

新規ビジュアル監視画面作成

［ビジュアル監視(編集中)］画面を表示します。

ビジュアル監視画面一覧編集

［ビジュアル監視画面一覧編集］画面を表示します。

メニューを選択すると［ログイン］画面が表示され，ログイン※すると，［ビジュアル監視画面一覧編集］画面が表示されます。

このメニューは，JP1資源グループがJP1_Consoleで，JP1_Console_Admin権限を持つユーザーだけが使用できます。

プロパティ

［監視ツリー(編集中)］画面で選択している監視ノードの［プロパティ］画面を，［全般］タブが選択された状態で表示します。

オプション

アイコン表示

［監視ツリー(編集中)］画面で選択している監視グループまたは監視オブジェクトの情報を，詳細表示領域にマップ表示します。

アイコンの位置を少しでも動かすと，位置が記憶され，固定します。この画面で設定したアイコンの位置は，［監視ツリー］画面のマップ表示に引き継がれます。

詳細表示

［監視ツリー(編集中)］画面で選択している監視グループまたは監視オブジェクトの情報を，詳細表示領域に詳細表示します。

ビジュアルアイコンを使用

ビジュアルアイコンを使用するかどうかをチェックマークで表示します。

チェックした場合，詳細表示領域（マップ表示時）および［ビジュアル監視］画面に，監視グループまたは監視オブジェクトに設定しているビジュアルアイコンを表示します。

等間隔に整列

監視グループまたは監視オブジェクトのアイコン位置情報をリセットし，等間隔に整列して，固定します。この画面で設定したアイコンの位置は，［監視ツリー］画面のマップ表示に引き継がれます。詳細表示されている場合は，このボタンは非活性です。

矩形選択

監視グループまたは監視オブジェクトのアイコンを同時に複数選択します。チェックマークで選択した状態でマップ上をマウスの左ボタンでドラッグすると，矩形が描かれます。矩形内に入ったすべてのアイコンが選択されます。

ツリーの自動生成

監視ツリーを自動生成するために，［自動生成−構成選択］画面を表示します。

メニューを選択すると［ログイン］画面が表示され，ログイン※すると，［自動生成−構成選択］画面が表示されます。このメニューから監視ツリーを自動生成する場合は，jp1adminユーザーでログインしてください。

備考

運用上の理由でjp1adminユーザーを削除している場合は，連携製品の定義情報にアクセスできる権限レベルを持つJP1ユーザーでログインし，自動生成を行ってください。

監視範囲の設定

監視ツリーの監視範囲設定をチェックマークで表示します。チェックした場合，JP1資源グループ単位の監視範囲の設定を有効にします。

基本情報

［監視ツリー(編集中)］画面で選択している監視ノードの［プロパティ］画面を，［基本情報］タブが選択された状態で表示します。

状態変更条件

［監視ツリー(編集中)］画面で選択している監視ノードの［プロパティ］画面を，［状態変更条件］タブが選択された状態で表示します。

共通条件設定

［共通条件設定］画面を表示します。［共通条件設定］画面では，JP1/IM - Managerが管理する共通条件を追加，削除，編集または参照できます。

このメニューは，JP1資源グループがJP1_Consoleで，JP1_Console_Admin権限を持つユーザーだけが使用できます。

イベント発行条件

［監視ツリー(編集中)］画面で選択している監視ノードの［プロパティ］画面を，［イベント発行条件］タブが選択された状態で表示します。

最新定義取得

JP1/IM - Managerにある，次の定義の最新情報を取得します。

全共通条件

メニューを選択すると［ログイン］画面が表示され，ログイン※すると，最新情報が取得されます。

このメニューは，JP1資源グループがJP1_Consoleで，JP1_Console_Admin権限を持つユーザーだけが使用できます。

ヘルプ

ヘルプ

ヘルプの目次を表示します。

バージョン情報

JP1/IM - Viewのバージョン情報を表示します。

注※　［ログイン情報を保持する］をチェックしておくと，一度ログインすれば，ログアウトするまでユーザー名・パスワード・接続ホスト名が保持されるため，以降のサーバ接続操作でログインの操作は必要ありません。

［監視ツリー(編集中)］画面のタイトルバーの表示について

［監視ツリー(編集中)］画面のタイトルバーには，次の二つの情報が表示されます。

バージョン情報

［監視ツリー(編集中)］画面に編集対象の監視ツリーのデータバージョンが表示されます。デフォルトでは「09-00」と表示されます。

サーバへの接続操作をすると，サーバのJP1/IM - Manager（セントラルスコープ）のバージョンに表示が変わります。また，ローカルホストに保存したCSVファイルを開くと，CSVファイルのデータバージョンに表示が変わります。

バージョン情報は，サーバの監視ツリーまたはCSVファイルのデータバージョンです。製品のバージョンではありません。

ログイン情報

ログイン情報の保持を有効にしている場合に表示されます。デフォルトは無効です（ログイン情報は表示されていません）。

メニューから［ファイル］−［ログイン情報を保持する］にチェックマークを付けたあと，次に示す操作をしたときに有効になります。

表4‒7　ログインを必要とする操作

画面名

操作

説明

監視ツリー(編集中)

［ファイル］−［サーバからツリーを取得］を選択

監視ツリーの既存の設定をJP1/IM - Managerから取得する。

［ファイル］−［サーバのツリーを更新］を選択

監視ツリーの編集内容をJP1/IM - Managerに反映する。

［オプション］−［ツリーの自動生成］を選択

監視ツリーを自動生成する。

［オプション］−［最新定義取得］を選択

JP1/IM - Manager上の共通条件定義の最新情報を取得する。

［編集］−［ビジュアル監視画面一覧編集］を選択

［ビジュアル監視画面一覧編集］画面を表示する。

ビジュアル監視（編集中）

［サーバからのビジュアル監視データを取得］ボタンをクリック

JP1/IM - Manager上のビジュアル監視データを読み込む。

［サーバのビジュアル監視データを更新］ボタンをクリック

編集したビジュアル監視データをJP1/IM - Manager上に反映する。

一度［ログイン情報を保持する］を有効にすると，次回以降［監視ツリー(編集中)］画面を開いたときでも，設定は有効のままです。

なお，設定が有効になっている場合，次のように表示されます。

ログイン情報：ユーザー名＠ホスト名（またはIPアドレス）

図4‒24　ログイン情報の保持有無によるタイトルバーの違い

なお，自動ログインでエラーが発生した場合には，保持されているログイン情報が破棄されます。エラーダイアログボックスが表示され，操作の処理が中断されます。

この場合は再度ログインを必要とする操作をしたときに，［ログイン］画面が表示され，ここで入力したログイン情報が保持されます。

4.16　［新規監視ノード作成］画面

［新規監視ノード作成］画面は，［監視ツリー(編集中)］画面で選択した監視グループの子ノードを追加するための画面です。この画面は，［監視ツリー(編集中)］画面で［編集］−［新規監視ノード作成］を選択すると表示されます。

［新規監視ノード作成］画面を次に示します。

図4‒25　［新規監視ノード作成］画面

表示項目を次に示します。

［監視ノード名］

新規作成する監視ノードの名称を入力します。1〜255バイトの名称が指定できます。名称にタブは設定できません。

［監視ノード種別］

新規作成する監視ノードの種別を選択します。監視オブジェクト，監視グループのどちらかを選択します。監視オブジェクトを選択した場合は，さらにリストボックスからシステム監視オブジェクト（AJS監視やSSO監視など），または汎用監視オブジェクト（汎用オブジェクト）を選択します。システム監視オブジェクトを選択した場合に［OK］ボタンをクリックすると，［基本情報設定］画面が表示されます。

4.17　［基本情報設定］画面

［基本情報設定］画面は，［新規監視ノード作成］画面で選択したシステム監視オブジェクトに対する基本情報を設定するための画面です。この画面は，［新規監視ノード作成］画面の［監視ノード種別］でシステム監視オブジェクトを選択し，［OK］ボタンをクリックすると表示されます。

［基本情報設定］画面の例を次に示します。

図4‒26　［基本情報設定］画面

［基本情報設定］画面の表示項目は，［新規監視ノード作成］画面で選択したシステム監視オブジェクトによって異なります（画面は表示される項目の一例です）。

設定する内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「8.　システム監視オブジェクト一覧（セントラルスコープ用）」を参考にしてください。

各項目の入力上限は1,023バイト，全項目を合計しての入力上限は1,280バイトです。また最大項目数は5項目です。

4.18　［自動生成−構成選択］画面

［自動生成−構成選択］画面は，ツリーを自動生成するときのツリー構成を選択するための画面です。この画面は，［監視ツリー(編集中)］画面で［オプション］−［ツリーの自動生成］を選択すると表示されます。

［自動生成−構成選択］画面を次に示します。

図4‒27　［自動生成−構成選択］画面

表示項目を次に示します。

［生成ツリー］

［監視ツリー(編集中)］画面の監視ツリーを自動生成するためのテンプレートを表示します。

［生成］

生成ツリーのリストで選択しているテンプレートに従って，システムから定義情報を収集し，［監視ツリー(編集中)］画面に表示します（既存の［監視ツリー(編集中)］画面の監視ツリーは置き換わります）。

［差分］

生成ツリーのリストで選択しているテンプレートに従って，システムから定義情報を収集し，現在のJP1/IM - Manager上の監視ツリーとの差分をJP1/IM - Manager上の監視ツリーに追加し，この監視ツリーで［監視ツリー(編集中)］画面を置き換えます。

［追加］

生成ツリーのリストで選択しているテンプレートに従って，システムから定義情報を収集します。既存の監視ツリーに加えて，新規に監視ツリーを生成します。新規の監視ツリーは［NEW_TREE］という名称の監視グループ下に生成されます。

4.19　［ログインユーザー一覧］画面

［ログインユーザー一覧］画面には，JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）へログインしているユーザーが一覧表示されます。この画面は，［監視ツリー］画面で［オプション］−［ログインユーザー一覧］を選択すると表示されます。

一覧表示されるユーザー情報は次の4項目です。

ユーザー名

ホスト名

IPアドレス

ログイン日時

［ログインユーザー一覧］画面を次に示します。

図4‒28　［ログインユーザー一覧］画面

5　IM構成管理の画面

この章では，IM構成管理・ビューアーの表示項目，および定義項目について説明します。

5.1　［IM構成管理］画面

［IM構成管理］画面は，IM構成管理が管理しているシステムの階層構成（IM構成），登録ホストの一覧，業務グループの構成を表示したり，編集したりするための画面です。IM構成管理・ビューアー（IM構成管理）にログインすると，［IM構成管理］画面が表示されます。

［IM構成管理］画面には，［ホスト一覧］，［IM構成］，および［業務グループ］の3種類のページがあり，タブを選択することで表示を切り替えられます。［ホスト一覧］ページについては，「5.1.1　［ホスト一覧］ページ」，［IM構成］ページについては，「5.1.2　［IM構成］ページ」，［業務グループ］ページについては，「5.1.3　［業務グループ］ページ」を参照してください。

なお，異なるバージョンのIM構成管理・ビューアーとIM構成管理を接続した場合，または同一装置内前提製品として異なるバージョンのJP1/Baseを使用した場合は，画面の表示項目が本文と異なったり，表示項目が非活性となったりする場合があります。画面差異の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「付録H　下位バージョンとの接続性」を参照してください。

［IM構成管理］画面の表示例を次に示します。

図5‒1　［IM構成管理］画面の表示例

ツールバー

［IM構成管理］画面でよく使う機能をボタンにしています。

[図データ] ［最新情報に更新］

ツリー表示領域を最新の情報に更新します。

[図データ] ［セントラルコンソール起動］

［セントラルコンソール］画面を表示します。

[図データ] ［セントラルスコープ起動］

［セントラルスコープ］画面を表示します。

[図データ] ［ヘルプ］

ヘルプを表示します。

［ホスト一覧］タブ

［ホスト一覧］タブを選択すると，［ホスト一覧］ページに切り替わります。［ホスト一覧］ページでは，システムの階層構成に登録されているホストの一覧をツリー表示領域に表示します。また，ツリー表示領域からホストまたは仮想ホストの一つを選択すると，その詳細情報をノード情報表示領域に表示します。

［IM構成］タブ

［IM構成］タブを選択すると，［IM構成］ページに切り替わります。［IM構成］ページでは，システムの階層構成をツリー表示領域に表示します。また，ツリー表示領域からマネージャーまたはエージェントの一つを選択すると，その詳細情報をノード情報表示領域に表示します。

［業務グループ］タブ

［業務グループ］タブを選択すると，［業務グループ］ページに切り替わります。［業務グループ］ページでは，業務グループおよび業務グループ内の監視グループの構成をツリー表示領域に表示します。

表示項目

ノード情報表示領域の表示項目を表示したり，非表示にしたりするには，表示項目を右クリックすると表示されるメニューから指定します。メニューの表示項目名をチェックすると表示し，チェックを外すと非表示になります。灰色のチェックのついている表示項目名は非表示に変更できません。

［IM構成管理］画面のメニュー項目を次に説明します。

表5‒1　［IM構成管理］画面のメニュー項目

メニュー

コマンド

機能

ファイル

終了（ログアウト）

接続中のJP1/IM - Manager（IM構成管理）からログアウトし，表示中の画面を終了します。

編集

ホスト登録

［ホスト登録］画面を表示します。

ホスト削除

選択したホストを削除します。複数のホストをまとめて削除できます。

ホスト属性編集

［ホスト属性編集］画面を表示します。［IM構成管理］画面で選択したホストの登録情報を編集できます。

システム共通設定

［システム共通設定］画面を表示します。

エージェント構成編集

［エージェント構成編集］画面を表示します。エージェント構成定義情報を編集できます。

リモート監視構成編集

［リモート監視構成編集］画面を表示します。リモート監視構成定義情報を編集できます。

業務グループ

新規作成

ルートノードを選択している場合

［業務グループの新規作成］画面を表します。業務グループを作成します。

業務グループノードまたは監視グループノードを選択している場合

［監視グループの新規作成］画面を表示します。監視グループを作成します。

基本情報編集

業務グループノードを選択している場合

［業務グループ基本情報編集］画面を表示します。業務グループノードの基本情報を編集できます。

監視グループノードを選択している場合

［監視グループ基本情報編集］画面を表示します。監視グループノードの基本情報を編集できます。

削除

業務グループノードを選択している場合

選択している業務グループを削除します。

監視グループノードを選択している場合

選択している監視グループノード以下の階層をすべて削除します。

コピー

選択している監視グループ以下の階層をコピーします。

切り取り

選択している監視グループ以下の階層を切り取ります。

貼り付け

コピーした，または切り取った監視グループを貼り付けます。

業務グループノードを選択している場合

業務グループ直下の監視グループとして貼り付けられます。

監視グループノードを選択している場合

選択した監視グループの直下に貼り付けられます。

所属ホストの登録/登録解除

［所属ホストの登録/登録解除］画面を表示します。選択している業務グループまたは監視グループに対してホストを登録または登録解除します。

パスをクリップボードにコピー

選択しているノードのパス（業務グループまたは監視グループのパス）をクリップボードにコピーします。

操作

ホスト情報収集

選択したホスト情報を収集します。選択したホストが複数の場合は［実行結果］画面を表示します。

IM構成取得

システムで有効になっている構成定義情報を取得します。

IM構成同期

上位のマネージャーと下位のマネージャー間でIM構成情報の同期を取ります。

IM構成検証

マネージャーとエージェントの構成定義情報を比較し，一致するかどうかをチェックします。実行中のメッセージは，［実行結果］画面に表示します。

プロファイル一括収集

プロファイルを一括で収集します。実行中のメッセージは，［実行結果］画面に表示します。

プロファイル一括反映

プロファイルを一括で反映します。実行中のメッセージは，［実行結果］画面に表示します。

仮想化構成

仮想化構成収集

［IM構成管理］画面で選択している仮想化システム管理ホストから，仮想化構成情報を収集します。

仮想化構成一括収集

IM構成管理で管理しているすべての仮想化システム管理ホストから，仮想化構成情報を収集します。

セントラルスコープ監視ツリー反映

仮想化構成情報をセントラルスコープの監視ツリーへ反映します。

業務グループ

業務グループ反映

編集した業務グループをシステムへ反映します。

反映すると，セントラルコンソールの次の定義に指定された業務グループ・監視グループの名称も最新の名称に変更されます。

重要イベント定義

イベント検索条件

イベント取得フィルター（拡張モードの共通除外条件）

ユーザーフィルター

表示フィルター

相関イベント発行定義

自動アクション定義

アクション結果更新条件

コマンドボタン定義

重大度変更定義

表示メッセージ変更定義

発生元ホストマッピング定義

セントラルスコープ監視ツリー反映

編集した業務グループをセントラルスコープの監視ツリーへ反映します。

拠点ビュー起動

拠点マネージャーのIM構成管理・ビューアーを表示します。

表示

プロファイル表示

［プロファイル表示/編集］画面を表示します。

ログインユーザー一覧

［ログインユーザー一覧］画面を表示します。

セントラルコンソール起動

セントラルコンソール・ビューアーを表示します。

セントラルスコープ起動

セントラルスコープ・ビューアーを表示します。

構成状態不明アイコン表示

構成状態不明アイコンを表示するかどうかを設定します。デフォルトは表示する設定です。

最新情報に更新

［IM構成管理］画面の表示内容を最新の情報に更新します。

ヘルプ

ヘルプ

ヘルプを表示します。

目次

ヘルプの目次を表示します。

バージョン情報

IM構成管理・ビューアーのバージョン情報を表示します。

5.1.1　［ホスト一覧］ページ

［IM構成管理］画面の［ホスト一覧］ページには，IM構成管理に登録されたホストの一覧が表示されます。［ホスト一覧］ページには，ホストの一覧をツリー表示するツリー表示領域と，ツリーに表示されるノードの詳細情報を表示するノード情報表示領域があります。

図5‒2　［ホスト一覧］ページの表示例

ツリー表示領域

システムの階層構成に登録されているホストの一覧をツリー表示します。ツリー表示領域に表示する項目を次に示します。

表5‒2　ツリー表示領域の項目（［ホスト一覧］ページ）

表示項目

説明

グループを示すアイコンです。

グループを選択すると，ノード情報表示領域にそのグループの［下位ホスト情報］を表示します。下位ホストがない場合は，ノード情報表示領域に何も表示しません。

ホストを示すアイコンです。ホストを選択すると，ノード情報表示領域にそのホストの詳細情報を表示します。

仮想ホストを示すアイコンです。仮想ホストを選択すると，ノード情報表示領域にその仮想ホストの詳細情報を表示します。

仮想ホストのツリーは常に展開した状態で表示します。

ノード情報表示領域

［ホスト一覧］ページのノード情報表示領域には，ツリー表示領域で選択したノード項目に関する情報を表示します。四つのボタンを選択することで，ノード情報表示領域に表示する情報が切り替わります。

[図データ] ［下位ホスト情報］

選択中のホストより下位にあるホストの一覧を表示します。

[図データ] ［基本情報］

ホストの基本情報を表示します。

[図データ] ［製品情報］

ホストにインストールされている製品情報を表示します。

[図データ] ［サービス情報］

ホストで稼働しているサービス情報を表示します。

ツリー表示領域で選択されているホストの種類によって，表示できる情報と表示できない情報があります。ホストの種類と，表示情報の関係を次に示します。

表5‒3　ホストの種類と表示できる情報（［ホスト一覧］ページ）

ホストの種類

［下位ホスト情報］

［基本情報］

［製品情報］

［サービス情報］

グループ

○

×

×

×

ホスト

○※1

○※2

○※2

○

仮想ホスト

×

○※2

○※2

○

（凡例）

○：表示できる

×：表示できない

注※1　下位に仮想ホストがある場合に表示します。

注※2　ホスト情報を収集済みの場合に表示します。

(1)　［下位ホスト情報］

ツリー表示領域で選択したノードのフルパスと，ツリー上で下位にあるホストの一覧を表示します。例えば，ツリー上で仮想ホストの親ホスト（VMMホスト）を選択した場合は，仮想ホストを表示します。また，ツリーの最上位にある「ホスト一覧」を選択した場合は，すべてのホストを表示します。

［下位ホスト情報］ボタン選択時の表示例を次に示します。

図5‒3　［下位ホスト情報］ボタン選択時の［ホスト一覧］ページ

下位ホスト情報

下位ホスト情報に表示する項目は，項目名（ホスト名，IPアドレス，ホスト種別など）を右クリックして表示されるメニューから選択できます。

なお，項目名をクリックすると，その項目名でソート表示できます。対象のホストが見つけにくい場合に利用してください。

項目名をクリックすると，項目名の横に「△」が表示されます。さらにクリックを繰り返すと，「▽」，「△」の順で表示が変更されます。「△」または「▽」が表示されている状態で，ほかの項目名をクリックすると，前のソートは解除され，新しくクリックした項目のソート順で表示されます。

「△」の場合，昇順に表示されます。

「▽」の場合，降順に表示されます。

下位ホスト情報に表示する項目を次に示します。

表5‒4　下位ホスト情報に表示する項目

表示項目

説明

ホスト名※1※2

管理対象とするホストのホスト名を表示します。

例：HostA

IPアドレス※1

管理対象とするホストのManagerホスト上で解決されたIPアドレスを表示します。

例：10.208.40.40

　　2001:db8::28

ホスト名一覧

管理対象とするホスト名と，エイリアス名の一覧を表示します。

例：HostB, HostC

実ホスト名

管理対象とするホストに実際に設定されているホスト名を表示します。

例：HostA

ホスト種別※1

ホストの種別を次の4種類の中から表示します。

物理ホスト

仮想ホスト

論理ホスト

不明

実行系ホスト※3

論理ホストの実行系になる物理ホストのホスト名を表示します。

例：HostA

待機系ホスト※3

論理ホストの待機系になる物理ホストのホスト名を表示します。

例：HostA

VMMホスト※4

仮想マシンモニターが動作しているホストのホスト名を表示します。

例：HostA

OS名※1

対象ホストのOS名を次の5種類の中から表示します。

Windows

Linux

AIX

SunOS

HP-UX

収集日時

ホスト情報を最後に収集した日時を表示します。

例：2008/01/14 12:34:14

構成種別

IM構成の種別を次の4種類の中から表示します。

統合マネージャー

拠点マネージャー

中継マネージャー

エージェント

収集状態

ホスト情報の収集後の状態を次の3種類の中から表示します。

未収集

収集済み

収集失敗

構成反映日時

マネージャー上でシステムの階層構成を反映した日時を表示します。

構成配布が成功した場合に，システムの階層構成を反映した日時で表示が更新されます。

また，構成配布が成功した場合，差分配布機能により，構成定義情報が配布されなかったホストも，システムの階層構成を反映した日時で表示が更新されます。

例：2008/01/14 12:34:14

コメント※1

コメントを表示します。

例：本社サーバ

仮想化管理種別

仮想化構成を管理する製品の種別を次の中から表示します。

仮想化システム管理ホストの場合

vCenter

JP1/SC/CM

SCVMM

HCSM

VMMホストの場合

ESX

Hyper-V

KVM

Virtage※5

リモート通信種別

リモート通信種別を次の3種類の中から表示します。

WMI/NetBIOS

SSH

空白

業務グループ

業務グループの情報を表示します。

監視グループ

監視グループの情報を表示します。

注※1　デフォルトで表示します。

注※2　非表示にはできません。

注※3　ホスト種別が「論理ホスト」の場合だけ表示します。

注※4　ホスト種別が「仮想ホスト」の場合だけ表示します。

注※5　「Virtage」は，日立サーバ論理分割機構を指します。

(2)　［基本情報］

ツリー表示領域から選択したホストに関して，フルパス，基本情報および詳細情報を表示します。［基本情報］ボタン選択時の表示例を次に示します。

図5‒4　［基本情報］ボタン選択時の［ホスト一覧］ページ

基本情報

基本情報に表示する項目は，項目名（情報名，状態，日時）を右クリックして表示されるメニューから選択できます。

基本情報に表示する項目を次に示します。

表5‒5　基本情報に表示する項目

表示項目

説明

情報名※1※2

次の情報名を表示します。

ホスト情報

IM構成反映

IM構成検証

プロファイル収集

プロファイル反映

仮想化構成情報※3

リモート監視設定情報※4

状態※1

各情報の収集，反映，または検証を実行したあとの状態を表示します。

ホスト情報の場合

ホスト情報の収集状態を，「収集済み」，「未収集」，または「収集失敗」の中から表示します。

IM構成反映の場合

システムの階層構成の反映状態を，「反映済み」，「未反映」，または「反映失敗」の中から表示します。

IM構成検証の場合

システムの階層構成の検証状態を，「一致」，「不一致」，「検証失敗」，「未実施」，または「未対応」の中から表示します。

プロファイル収集の場合

プロファイルの収集状態を，「収集済み」，「未収集」，「一部収集済み」，または「収集失敗」の中から表示します。

プロファイル反映の場合

プロファイルの反映状態を，「反映済み」，「未反映」，または「反映失敗」の中から表示します。

初期状態（プロファイル反映を実行していない状態）のときは，何も表示されません。

仮想化構成情報※3の場合

仮想化構成情報の収集状態を，「収集済み」，「未収集」，「収集失敗」，または「不一致」の中から表示します。

リモート監視設定情報※4の場合

リモート監視構成の収集状態を，「収集済み」，「未収集」，または「収集失敗」の中から表示します。

日時※1

各情報の収集，反映，または検証を最後に実行したときのマネージャーの時刻※5をJP1/IM - Viewのロケールで表示します。

ただし，プロファイル反映の場合は，プロファイルを正常に反映したときのエージェントの時刻がJP1/IM - Viewのロケールで表示されます。

例：2008/01/14 12:34:14

注※1　デフォルトで表示します。

注※2　非表示にはできません。

注※3　仮想化管理種別が設定されているホストを選択した場合に表示されます。

注※4　リモート監視が設定されているホストを選択した場合に表示されます。

注※5　IM構成管理が動作するマネージャーの時刻です。

詳細情報

詳細情報に表示する項目を次に示します。

表5‒6　詳細情報に表示する項目

種別

表示項目

説明

ホスト情報

IPアドレス

管理対象とするホストのManagerホスト上で解決されたIPアドレスを表示します。

OS名

対象ホストのOS名を表示します。

VMMホスト※1

仮想マシンモニターが動作しているホストのホスト名を表示します。

コメント

コメントを表示します。

ホスト名

管理対象とするホストのホスト名を表示します。

ホスト名一覧

管理対象とするホスト名と，エイリアス名の一覧を表示します。

ホスト種別

ホストの種別を次の4種類の中から表示します。

物理ホスト

仮想ホスト

論理ホスト

不明

収集日時

ホスト情報を最後に収集した日時を表示します。

情報収集結果

エージェントまたはリモートの監視対象ホストのホスト情報の収集後の状態を次の3種類の中から表示します。

未収集

収集済み

収集失敗

ホストをエージェント構成だけで構成している場合，リモートの監視対象ホストのホスト情報は表示しません。また，ホストをリモート監視構成だけで構成している場合，エージェント構成のホスト情報は表示しません。

実ホスト名

管理対象とするホストに実際に設定されているホスト名を表示します。

実行系ホスト※2

論理ホストの実行系になる物理ホストのホスト名を表示します。

待機系ホスト※2

論理ホストの待機系になる物理ホストのホスト名を表示します。

構成種別

IM構成の種別を次の4種類の中から表示します。

統合マネージャー

拠点マネージャー

中継マネージャー

エージェント

仮想化構成情報

仮想化管理種別※3

仮想化構成情報に設定された仮想化管理種別を次の中から表示します。

仮想化システム管理ホストの場合

・vCenter

・JP1/SC/CM

・SCVMM

・HCSM

VMMホストの場合

・ESX

・Hyper-V

・KVM

・Virtage※4

仮想化管理製品バージョン※3

仮想化構成を管理する製品のバージョン情報を表示します。仮想化管理種別がHCSMの場合は，HCSMの外部接続インタフェースのバージョンを表示します。

仮想化構成情報をHCSMから収集した場合，仮想化管理種別がVirtage※4のホストではバージョン番号が表示されません。

ユーザー名※3※5

ユーザー名を表示します。

通信種別※3※6

通信種別を表示します。

ドメイン名※3※7

ドメイン名を表示します。

ポート番号※8

ポート番号を表示します。

リモート監視設定情報

リモート通信種別

リモート通信種別を表示します。

認証方式※9

リモート通信の認証方式を表示します。

ユーザー名

リモート通信のユーザー名を表示します。

ドメイン名※10

リモート通信のドメイン名を表示します。

注※1　ホスト種別が「仮想ホスト」の場合だけ表示します。

注※2　ホスト種別が「論理ホスト」の場合だけ表示します。

注※3　基本情報で「仮想化構成情報」を選択した場合だけ表示します。

注※4　「Virtage」は，日立サーバ論理分割機構を指します。

注※5　仮想化管理種別が「vCenter」「SCVMM」「HCSM」または「KVM」の場合だけ表示します。

注※6　仮想化管理種別が「vCenter」「HCSM」または「KVM」の場合だけ表示します。

注※7　仮想化管理種別が「SCVMM」の場合だけ表示します。

注※8　仮想化管理種別が「HCSM」または「KVM」の場合だけ表示します。

注※9　リモート通信種別が「SSH」の場合に表示します。

注※10　リモート通信種別が「WMI/NetBIOS」の場合に表示します。

(3)　［製品情報］

ツリー表示領域から選択したホストに関して，フルパス，製品情報および詳細情報を表示します。［製品情報］ボタン選択時の表示例を次に示します。

図5‒5　［製品情報］ボタン選択時の［ホスト一覧］ページ

製品情報

製品情報に表示する項目は，項目名（製品名，バージョン）を右クリックして表示されるメニューから選択できます。

製品情報に表示する項目を次に示します。

表5‒7　製品情報に表示する項目

表示項目

説明

製品名※1※2

製品名を表示します。

例：JP1/Base

バージョン※1

製品のバージョンを表示します。

例：0900

注※1　デフォルトで表示します。

注※2　非表示にはできません。

詳細情報

詳細情報に表示する項目は，項目名（製品名，製品形名，バージョン，インストールパス）を右クリックして表示されるメニューから選択できます。

詳細情報に表示する項目を次に示します。

表5‒8　詳細情報に表示する項目

表示項目

説明

製品名

製品名を表示します。

例：JP1/Base

製品形名※

製品の製品形名を表示します。

例：P-242C-6L94

バージョン※

製品のバージョンを表示します。

例：0900

インストールパス※

製品のインストール先ディレクトリを表示します。

例：c:¥Program files¥Hitachi¥JP1Base

注※　ホストで動作するJP1/Baseがバージョン9より古い場合は，製品名以外の項目は空白となります。

(4)　［サービス情報］

ツリー表示領域から選択したホストに関して，フルパス，サービス情報および詳細情報を表示します。［サービス情報］ボタン選択時の表示例を次に示します。

図5‒6　［サービス情報］ボタン選択時の［ホスト一覧］ページ

サービス情報

サービス情報に表示する項目は，項目名（製品名，サービス名，起動状態）を右クリックして表示されるメニューから選択できます。

サービス情報に表示する項目を次に示します。

表5‒9　サービス情報に表示する項目

表示項目

説明

製品名※1

サービスの製品名を表示します。

例：JP1/Base

サービス名※1※2

サービス名を表示します。

例：イベントサービス

起動状態※1※2

サービスの稼働状態を次の4種類の中から表示します。

稼働中

停止中

一部稼働中

収集失敗

注※1　デフォルトで表示します。

注※2　非表示にはできません。

詳細情報

詳細情報には，サービスの状態確認コマンドの標準出力と標準エラー出力が表示されます。リモート監視の場合は，状態確認コマンドの標準出力と標準エラー出力相当の情報が表示されます。

5.1.2　［IM構成］ページ

［IM構成管理］画面の［IM構成］ページには，システムの階層構成が表示されます。［IM構成］ページには，システムの階層構成をツリー表示するツリー表示領域と，ツリーに表示されるノードの詳細情報を表示するノード情報表示領域があります。

図5‒7　［IM構成］ページの表示例

ツリー表示領域

システムの階層構成をツリー表示します。

ツリー表示領域に表示する項目を次に示します。

表5‒10　ツリー表示領域の項目（［IM構成］ページ）

表示項目

説明

+

マネージャーの下にホストがあるときに表示します。

+を選択すると，マネージャーの下にツリーを展開します。

-

マネージャーの下にホストがあるときに表示します。

-を選択すると，展開したツリーを閉じます。

統合マネージャー（自ホスト／他ホスト）を示すアイコンです。配下にホストがあるときは，+または-を横に表示します。

統合マネージャー（他ホスト）を選択すると，ノード情報表示領域にその統合マネージャーの［下位ホスト情報］を表示します。下位ホストがない場合は，ノード情報表示領域に何も表示しません。

統合マネージャー（自ホスト）を選択すると，ノード情報表示領域にその統合マネージャーの詳細情報を表示します。

中継マネージャーを示すアイコンです。配下にホストがあるときは，+または-を横に表示します。

中継マネージャーを選択すると，ノード情報表示領域にその中継マネージャーの詳細情報を表示します。

拠点マネージャーを示すアイコンです。配下にホストがあるときは，+または-を横に表示します。なお，拠点マネージャーの構成を組む場合，拠点マネージャーで定義をしたあとに，統合マネージャーと拠点マネージャーの間でシステムの階層構成の同期を取る必要があります。

拠点マネージャー（他ホスト）を選択すると，ノード情報表示領域にその拠点マネージャーの［下位ホスト情報］を表示します。下位ホストがない場合は，ノード情報表示領域に何も表示しません。

拠点マネージャー（自ホスト）を選択すると，ノード情報表示領域にその拠点マネージャーの詳細情報を表示します。

エージェントを示すアイコンです。

エージェントを選択すると，ノード情報表示領域にそのエージェントの詳細情報を表示します。

次の場合に，統合マネージャー，中継マネージャー，拠点マネージャー，およびエージェントのアイコンに重ねて，エラーを示すアイコン（[図データ]）※を表示します。[図データ]は，エージェントに重ねて表示する例です。

システムの階層構成の反映に失敗した場合

JP1/Baseとの接続に失敗した場合や，タイムアウトが発生した場合など配布処理を完了できなかった場合は，エラーを示すアイコンを表示しません。

システムの階層構成の検証に失敗した場合

システムの階層構成の検証結果が不一致の場合

プロファイルの反映に失敗した場合

プロファイルの収集に失敗した場合

エージェントを選択すると，ノード情報表示領域にそのエージェントの詳細情報を表示します。

ホストのJP1/Baseがバージョン8以前のため，システムの階層構成の検証結果が未対応の場合，統合マネージャー，中継マネージャー，拠点マネージャー，およびエージェントのアイコンに重ねて，構成状態不明を示すアイコン（[図データ]）※を表示します。[図データ]は，エージェントに重ねて表示する例です。

［IM構成管理］画面の［表示］メニュー−［構成状態不明アイコン表示］を選択して，表示するかどうかを設定できます。デフォルトは表示する設定です。

エージェントを選択すると，ノード情報表示領域にそのエージェントの詳細情報を表示します。

エージェント監視を示すアイコンです。

リモート監視を示すアイコンです。

注※

エラーを示すアイコン（[図データ]）と構成状態不明を示すアイコン（[図データ]）を表示する条件を同時に満たす場合，エラーを示すアイコン（[図データ]）を優先的に表示します。

ノード情報表示領域

［IM構成］ページのノード情報表示領域には，ツリー表示領域で選択したノード項目に関する情報を表示します。四つのボタンを選択することで，ノード情報表示領域に表示する情報が切り替わります。

[図データ] ［下位ホスト情報］

選択中のホストより下位にあるホストの一覧を表示します。

[図データ] ［基本情報］

ホストの基本情報を表示します。

[図データ] ［製品情報］

ホストにインストールされている製品情報を表示します。

[図データ] ［サービス情報］

ホストで稼働しているサービス情報を表示します。

ツリー表示領域で選択されているホストの種類によって，表示できる情報と表示できない情報があります。ホストの種類と，表示情報の関係を次に示します。

表5‒11　ホストの種類と表示できる情報（［IM構成］ページ）

ホストの種類

［下位ホスト情報］

［基本情報］

［製品情報］

［サービス情報］

統合マネージャー

（自ホスト）

○

○

○※

○※

統合マネージャー

（他ホスト）

○

×

×

×

中継マネージャー

○

○

○※

○※

拠点マネージャー

（自ホスト）

○

○

○※

○※

拠点マネージャー

（他ホスト）

○

×

×

×

エージェント

（管理対象）

×

○

○※

○※

エージェント

（非管理対象）

×

×

×

×

リモート

（拠点マネージャー）

×

×

×

×

リモート

（統合マネージャー）

×

○

○※

○※

（凡例）

○：表示できる

×：表示できない

注※　ホスト情報を収集済みの場合に表示します。

(1)　［下位ホスト情報］

ツリー表示領域から選択したホストに関して，フルパスとそのホストより下位にあるホストの一覧を表示します。［下位ホスト情報］ボタン選択時の表示例を次に示します。

図5‒8　［下位ホスト情報］ボタン選択時の［IM構成］ページ

下位ホスト情報に表示する項目については，「5.1.1(1)　［下位ホスト情報］」を参照してください。

(2)　［基本情報］

ツリー表示領域から選択したホストに関して，フルパス，基本情報および詳細情報を表示します。［基本情報］ボタン選択時の表示例を次に示します。

図5‒9　［基本情報］ボタン選択時の［IM構成］ページ

基本情報と詳細情報に表示する項目については，「5.1.1(2)　［基本情報］」を参照してください。

(3)　［製品情報］

ツリー表示領域から選択したホストに関して，フルパス，製品情報および詳細情報を表示します。［製品情報］ボタン選択時の表示例を次に示します。

図5‒10　［製品情報］ボタン選択時の［IM構成］ページ

製品情報と詳細情報に表示する項目については，「5.1.1(3)　［製品情報］」を参照してください。

(4)　［サービス情報］

ツリー表示領域から選択したホストに関して，フルパス，サービス情報および詳細情報を表示します。［サービス情報］ボタン選択時の表示例を次に示します。

図5‒11　［サービス情報］ボタン選択時の［IM構成］ページ

サービス情報と詳細情報に表示する項目については，「5.1.1(4)　［サービス情報］」を参照してください。

5.1.3　［業務グループ］ページ

［IM構成管理］画面の［業務グループ］ページには，業務グループおよび業務グループ内の監視グループの構成が表示されます。［業務グループ］ページには，構成をツリー表示するツリー表示領域と，ツリーに表示されるノードの詳細情報を表示するノード情報表示領域があります。

図5‒12　［業務グループ］ページの表示例

ツリー表示領域

業務グループおよび業務グループ内の監視グループの構成をツリー表示します。ツリー表示領域に表示する項目を次に示します。

表5‒12　ツリー表示領域の項目（［業務グループ］ページ）

表示項目

ノードの種類

説明

ルートノード

ツリーのルートとして便宜的に表示するノードです。

業務グループノード

ユーザーが定義した業務グループを表すノードです。

監視グループノード

業務グループ内でホストをグルーピングした監視グループのノードです。

ノード情報表示領域

［業務グループ］ページのノード情報表示領域には，ツリー表示領域で選択したノード項目に関する情報を表示します。また，業務グループまたは監視グループを選択した場合には，選択中の業務グループまたは監視グループのフルパスを表示します。二つのボタンを選択することで，ノード情報表示領域に表示する情報が切り替わります。

[図データ] ［所属ホスト一覧］

選択中の業務グループまたは監視グループの所属しているホストの一覧を表示します。

業務グループを選択した場合，選択した業務グループに所属するすべてのホストの一覧を表示します。監視グループを選択した場合，監視グループに直接所属するホストを表示します。選択した監視グループ直下にある別の監視グループに所属するホストは表示されません。

表示する項目は，［ホスト一覧］ページの［下位ホスト情報］と同じです。下位ホスト情報に表示する項目については，「5.1.1(1)　［下位ホスト情報］」を参照してください。

[図データ] ［基本情報］

業務グループまたは監視グループの基本情報を表示します。

基本情報として表示する項目は，選択するノードによって異なります。

表5‒13　基本情報として表示する項目

表示項目

説明

業務グループノードを選択した場合

監視グループノードを選択した場合

業務グループ名

業務グループ名を表示します。

○

−

監視グループ名

監視グループ名を表示します。

−

○

割り当てJP1資源グループ名

業務グループに割り当てられたJP1資源グループ名を表示します。

○

−

業務グループ反映状態

［IM構成管理］画面に表示されている業務グループと監視グループ全体の反映状態を「編集中」，「反映済み」，「反映失敗」の中から表示します。

反映状態が「編集中」の場合，ルートノードに変更内容が未反映であることを示す[図データ] が表示されます。

○

−

業務グループ反映日時

業務グループの反映日時を表示します。

○

−

コメント

業務グループまたは監視グループに設定されているコメントを表示します。

○

○

（凡例）

○：表示できる

−：表示できない

［更新権取得］

このチェックボックスをチェックすると，業務グループおよび監視グループの構成を編集できるようになります。更新権を取得して編集している間，ほかのユーザーは業務グループおよび監視グループの構成を編集できません。

5.2　［ホスト登録］画面

［ホスト登録］画面は，IM構成管理のホスト一覧タブにホストを登録する画面です。

［ホスト登録］画面の表示例を次に示します。

図5‒13　［ホスト登録］画面の表示例

表示項目を次に示します。項目名に「*」が表示されている項目は，入力必須項目です。

［ホスト名］

システムの階層構成に登録するホストのホスト名，または業務グループに登録する機器の名前を入力します。入力できる文字数は1〜255バイトです。使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-），半角ピリオド（.）です。なお，最後の文字に半角ハイフン（-）および半角ピリオド（.）は使用できません。

［ホスト名］を入力するときには次の点に注意してください。

エージェントで設定しているホスト名を入力してください。エージェントで設定しているホスト名を入力していない場合，JP1/IM - Managerが正常に動作しなくなります。

システムの階層構成に登録するホスト名には，IPアドレス，およびエイリアス名を入力しないでください。

システムの階層構成に登録するためのホストは，名前解決できるホスト名を入力してください。

［IPアドレス］

システムの階層構成に登録するホストのIPアドレスが自動的に入力されます。直接指定することはできません。

［コメント］

システムの階層構成に登録するホストに対するコメントを入力します。入力できる文字数は0〜80バイトです。全角文字は3バイトで換算されます。

［ホスト種別］

システムの階層構成に登録するホストの種別を入力します。物理ホスト，論理ホスト，仮想ホスト，不明の中から選択します。また，ホスト種別に応じて関連ホストを入力します。選択したホスト種別によって表示が変更され，関連ホストが入力できるようになります。

なお，登録するホストが仮想ホストの場合でも，仮想化システム構成を管理しないときは，ホスト種別を物理ホストから変更する必要はありません。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「8.3　仮想化システム構成の管理」を参照してください。

物理ホストを選択した場合

［仮想化管理種別］

選択したホストの仮想化管理種別を設定します。設定できる種別は次のとおりです。

vCenter

JP1/SC/CM

SCVMM

HCSM

KVM

［設定］

仮想化管理情報を設定するための［仮想化管理設定］画面を表示します。

物理ホストの仮想化管理種別を設定したあとにホスト種別を［論理ホスト］または［不明］に変更すると，KNAN20301-Qのメッセージのダイアログボックスが表示されます。［はい］ボタンをクリックすると，JP1/IM - Viewで設定した「仮想化管理種別」と収集した「仮想化構成情報」が削除されます。

論理ホストを選択した場合

［実行系ホスト］

論理ホストの実行系となるホストのホスト名を入力します。入力できる文字数は0〜255バイトです。使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-），半角ピリオド（.）です。

［待機系ホスト］

待機系となるホストのホスト名を入力します。複数のホスト名を入力したい場合は，半角コンマ（,）で区切って指定します。最大4個のホスト名が入力できます。入力できる文字数は0〜1,024バイトです。使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-），半角ピリオド（.），半角コンマ（,）です。

仮想ホストを選択した場合

［VMMホスト］

仮想マシンモニターが動作しているホストのホスト名を入力します。入力できる文字数は1〜255バイトです。使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-），半角ピリオド（.）です。

［仮想化管理種別］

選択したホストの仮想化管理種別を設定します。設定できる種別は次のとおりです。

vCenter

JP1/SC/CM

SCVMM

HCSM

KVM

［設定］

仮想化管理情報を設定するための［仮想化管理設定］画面を表示します。

仮想ホストの仮想化管理種別を設定したあとにホスト種別を，［論理ホスト］または［不明］に変更すると，KNAN20301-Qのメッセージのダイアログボックスが表示されます。［はい］ボタンをクリックすると，JP1/IM - Viewで設定した「仮想化管理種別」と収集した「仮想化構成情報」が削除されます。

不明を選択した場合

関連ホストは入力できません。

［リモート通信設定］

リモート監視の通信方法を指定します。WMI/NetBIOS，SSHの中から選択します。リモート監視をしない場合は，設定の必要はありません。

［設定］

リモート監視の通信方法を設定するための［リモート監視設定］画面を表示します。［リモート監視設定］画面の詳細については，「5.7　［リモート監視設定］画面」を参照してください。

5.3　［仮想化管理設定］画面

［仮想化管理設定］画面は，仮想化管理情報を設定する画面です。この画面は，［ホスト登録］画面と［ホスト属性編集］画面で，［仮想化管理種別］の［設定］ボタンをクリックすると表示されます。

［仮想化管理設定］画面の表示例を次に示します。

図5‒14　［仮想化管理設定］画面の表示例

表示項目を次に示します。項目名に「*」が表示されている項目は，入力必須項目です。

［仮想化管理種別］

ホストの仮想化管理種別を，次のどれかから選択します。

vCenter

JP1/SC/CM

SCVMM

HCSM

KVM

［ユーザー名］

仮想化管理種別でvCenter，SCVMM，HCSM，またはKVMを選択した場合に，選択したホストのユーザー名を指定します。ユーザー名には，制御文字を含まない1〜255バイトの文字列を指定できます。また，大文字・小文字を区別します。デフォルトは空欄です。なお，以前に設定した場合は以前に設定した文字列です。

［パスワード］

仮想化管理種別で，vCenter，SCVMM，またはHCSMを選択した場合に，選択したホストのパスワードを指定します。パスワードには，制御文字を含まない1〜255バイトの文字列を指定できます。また，大文字・小文字を区別します。デフォルトは空欄です。なお，以前に設定した場合は以前に設定した文字列を伏せ字「*」で表示します。

［通信種別］

仮想化管理種別で，vCenter，HCSM，またはKVMを選択した場合に，選択したホストの通信種別を指定します。通信種別は大文字・小文字を区別しません。仮想化管理種別，指定できる通信種別，およびデフォルトの対応を次の表に示します。

表5‒14　仮想化管理種別，指定できる通信種別，およびデフォルトの対応

仮想化管理種別

指定できる通信種別

デフォルト

vCenter

HTTP

HTTPS

HTTPS

HCSM

HTTP

HTTP

KVM

SSH

SSH

［ポート番号］

仮想化管理種別でHCSMまたはKVMを選択した場合に，選択したホストと通信するためのポート番号を指定します。ポート番号には，半角数字で1〜65,535の値を入力できます。ポート番号のデフォルトは仮想化管理種別によって異なります。仮想化管理種別とポート番号のデフォルトの対応を次の表に示します。

表5‒15　仮想化管理種別とポート番号のデフォルトの対応

仮想化管理種別

デフォルト

HCSM

23015

KVM

22

［秘密鍵ファイル名］

仮想化管理種別でKVMを選択した場合に，選択したホストのKVMと通信するための秘密鍵ファイル名を，絶対パスで指定します。秘密鍵ファイル名には，制御文字を含まない1〜256バイトの文字列を指定できます。また，大文字・小文字を区別します。デフォルトは空欄です。パスに空白を含む場合でも，ダブルクォーテーション（"）で囲まないでください。なお，以前に設定した場合は「入力済み」と表示されます。

一度秘密鍵ファイル名を指定すると，［秘密鍵ファイル名］テキストボックスは非活性になり，内容を編集できなくなります。秘密鍵ファイル名を変更する場合は，［クリア］ボタンをクリックして，テキストボックスを空欄にしてください。

［ドメイン名］

仮想化管理種別でSCVMMを選択した場合に，選択したホストのドメイン名を指定します。ドメイン名には，空白およびタブを含まない1〜255バイトの文字列を指定できます。また，大文字・小文字を区別します。デフォルトは空欄です。なお，以前に設定した場合は以前に設定した文字列です。

5.4　［ホスト属性編集］画面

［ホスト属性編集］画面は，IM構成管理が管理するシステムの階層構成（IM構成）に登録されたホストの属性を編集する画面です。ログインしているユーザーに，ホスト属性の更新権限がない場合は編集できません。

［ホスト属性編集］画面の表示例を次に示します。

図5‒15　［ホスト属性編集］画面の表示例

表示項目を次に示します。項目名に「*」が表示されている項目は，入力必須項目です。

［ホスト名］

新しいホスト名を入力します。入力できる文字数は1〜255バイトです。使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-），半角ピリオド（.）です。なお，最後の文字に半角ハイフン（-）および半角ピリオド（.）は使用できません。また，業務グループに登録されている場合は変更できません。

［IPアドレス］

ホストのIPアドレスが自動的に入力されます。直接指定することはできません。

［コメント］

新しいコメントを入力します。入力できる文字数は0〜80バイトです。

［ホスト種別］

新しいホスト種別を物理ホスト，論理ホスト，仮想ホスト，不明の中から選択します。また，ホスト種別に応じて関連ホストを入力します。

選択したホスト種別によって表示が変更され，関連ホストが入力できるようになります。

物理ホストを選択した場合

［仮想化管理種別］

選択したホストの仮想化管理種別を設定します。設定できる種別は次のとおりです。

vCenter

JP1/SC/CM

SCVMM

HCSM

KVM

［設定］

仮想化管理情報を設定するための［仮想化管理設定］画面を表示します。

論理ホストを選択した場合

［実行系ホスト］

論理ホストの実行系となるホストのホスト名を入力します。入力できる文字数は0〜255バイトです。使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-），半角ピリオド（.）です。

［待機系ホスト］

待機系となるホストのホスト名を入力します。複数のホスト名を入力したい場合は，半角コンマ（,）で区切って指定します。最大4個のホスト名が入力できます。入力できる文字数は0〜1,024バイトです。使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-），半角ピリオド（.），半角コンマ（,）です。

仮想ホストを選択した場合

［VMMホスト］

仮想マシンモニターが動作しているホストのホスト名を入力します。入力できる文字数は1〜255バイトです。使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-），半角ピリオド（.）です。

［仮想化管理種別］

選択したホストの仮想化管理種別を設定します。設定できる種別は次のとおりです。

vCenter

JP1/SC/CM

SCVMM

HCSM

KVM

［設定］

仮想化管理情報を設定するための［仮想化管理設定］画面を表示します。

不明を選択した場合

関連ホストは入力できません。

［リモート通信設定］

リモート監視の通信方法を指定します。WMI/NetBIOS，SSHの中から選択します。リモート監視をしない場合は，設定の必要はありません。

［設定］

リモート監視の通信方法を設定するための［リモート監視設定］画面を表示します。［リモート監視設定］画面の詳細については，「5.7　［リモート監視設定］画面」を参照してください。

5.5　［ホスト選択］画面

［ホスト選択］画面は，入力候補となるホストを選択入力する画面です。

この画面の表示方法を次に示します。

［ホスト属性編集］画面で［ホスト種別］の［VMMホスト］を選択する。

［エージェント構成編集］画面の［編集］メニューから［ホスト追加］または［ホスト交換］を選択する。

［リモート監視構成編集］画面の［編集］メニューから［ホスト追加］または［ホスト交換］を選択する。

［ホスト選択］画面の表示例を次に示します。

図5‒16　［ホスト選択］画面の表示例

表示項目を次に示します。

［選択候補ホスト］

選択できるホストの一覧を表示します。すでに選択されたホスト，および選択できないホスト種別のホストは表示されません。

［選択候補ホスト］の一覧に表示する項目を示します。

表5‒16　選択候補ホストに表示する項目

表示項目

説明

ホスト名

システムの階層構成に登録されたホストのホスト名を表示します。

ホスト種別

システムの階層構成に登録されたホストのホスト種別を表示します。ホスト種別には，物理ホスト，論理ホスト，仮想ホスト，不明の4種類があります。

コメント

システムの階層構成に登録されたホストのコメントを表示します。

［選択済みホスト］

すでに選択されたホストの一覧を表示します。

［選択済みホスト］の一覧に表示する項目は，［選択候補ホスト］に表示される項目と同じです。

［追加］

［選択候補ホスト］で選択したホストを［選択済みホスト］に追加します。

［削除］

［選択済みホスト］で選択したホストを削除します。

5.6　［エージェント構成編集］画面

［エージェント構成編集］画面は，IM構成管理が管理するシステムの階層構成（IM構成）を編集する画面です。［エージェント構成編集］画面には，システムの階層構成をツリー表示するツリー表示領域，ツリー表示領域で選択したホストに下位のホストがある場合に一覧を表示する［下位ホスト情報］，およびシステムの階層構成に追加できるホストの一覧を表示する［ホスト一覧］があります。

エージェント構成からホストを削除して反映すると，マネージャーで保存しているJP1/Baseのプロファイルをすべて削除し，エージェントで稼働しているプロファイルツリーを再度取得します。そのため，マネージャーで保存している未反映のプロファイルはすべて削除されます。

［エージェント構成編集］画面の表示例を次に示します。

図5‒17　［エージェント構成編集］画面の表示例

ツールバー

［エージェント構成編集］画面でよく使う機能をボタンにしています。

[図データ] ［最新情報に更新］

ツリー表示領域を最新の情報に更新します。

[図データ] ［ヘルプ］

ヘルプを表示します。

ツリー表示領域

システムの階層構成をツリー表示します。［エージェント構成編集］画面のツリー表示領域で表示されるホストを選択して，システムの階層構成を編集します。ツリー表示領域で選択したホストをドラッグ&ドロップして［ホスト一覧］に移動すると，システムの階層構成からホストを削除できます。ツリー表示領域で，ホストを選択して右クリックをすると，切り取り，貼り付け，ホスト追加，ホスト削除，ホスト交換，拠点マネージャー設定，拠点マネージャー解除の操作ができます。ツリー表示領域に表示する項目を次に示します。

表5‒17　ツリー表示領域の項目（［エージェント構成編集］画面）

表示項目

説明

+

マネージャーの下にホストがあるときに表示します。

+を選択すると，マネージャーの下にツリーを展開します。

-

マネージャーの下にホストがあるときに表示します。

-を選択すると，展開したツリーを閉じます。

統合マネージャーを示すアイコンです。配下にホストがあるときは，+または-を横に表示します。

中継マネージャーを示すアイコンです。配下にホストがあるときは，+または-を横に表示します。

拠点マネージャーを示すアイコンです。配下にホストがあるときは，+または-を横に表示します。なお，拠点マネージャーの構成を組む場合，拠点マネージャーで定義をしたあとに，統合マネージャーと拠点マネージャーの間でシステムの階層構成の同期を取る必要があります。

エージェントを示すアイコンです。

［更新権取得］

このチェックボックスをチェックすると，システムの階層構成を編集できるようになります。更新権を取得して編集している間，ほかのユーザーはシステムの階層構成を編集できません。

［下位ホスト情報］

下位ホスト情報に表示する項目は，項目名（ホスト名，IPアドレス，ホスト種別など）を右クリックして表示されるメニューから選択できます。

ツリー表示領域から選択した表示項目に関して，下位にあるホストの一覧を表示します。［下位ホスト情報］に表示する項目の一覧を次に示します。

表5‒18　下位ホスト情報に表示する項目

表示項目

説明

ホスト名※1※2

ホスト名を表示します。

IPアドレス※1

管理対象とするホストのManagerホスト上で解決されたIPアドレスを表示します。

ホスト名一覧

ホスト名と，エイリアス名の一覧を表示します。

実ホスト名

実際に設定されているホスト名を表示します。

ホスト種別※1

ホストの種別を次の4種類の中から表示します。

物理ホスト

仮想ホスト

論理ホスト

不明

実行系ホスト※3

論理ホストの実行系になる物理ホストのホスト名を表示します。

待機系ホスト※3

論理ホストの待機系になる物理ホストのホスト名を表示します。

VMMホスト※4

仮想マシンモニターが動作しているホストのホスト名を表示します。また，仮想マシンモニターを管理している仮想化システム管理ホスト名を表示します。

OS名※1

対象ホストのOS名を表示します。

収集状態

管理対象ホストがJP1/Baseに接続して，ホスト情報の収集後の状態を次の3種類の中から表示します。

未収集

収集済み

収集失敗

収集日時

ホスト情報を最後に収集した日時を表示します。

構成種別

構成の種別を表示します。

構成反映日時

マネージャー上でシステムの階層構成を反映した日時を表示します。

構成定義情報が配布されなかったホストについても，システムの階層構成を反映した日時で表示が更新されます。

コメント※1

コメントを表示します。

仮想化管理種別※5

仮想化構成情報に設定された仮想化管理種別を次の中から表示します。

仮想化システム管理ホストの場合

・vCenter

・JP1/SC/CM

・SCVMM

・HCSM

VMMホストの場合

・ESX

・Hyper-V

・KVM

・Virtage※6

リモート通信種別

リモート通信種別を表示します。

注※1　デフォルトで表示します。

注※2　非表示にはできません。

注※3　ホスト種別が「論理ホスト」の場合だけ表示します。

注※4　ホスト種別が「仮想ホスト」の場合だけ表示します。

注※5　基本情報で「仮想化構成情報」を選択した場合だけ表示します。

注※6　「Virtage」は，日立サーバ論理分割機構を指します。

表示項目

下位ホスト情報の表示項目を表示したり，非表示にしたりするには，表示項目を右クリックすると表示されるメニューから指定します。メニューの表示項目名をチェックすると表示し，チェックを外すと非表示になります。灰色のチェックのついている表示項目名は非表示に変更できません。

［ホスト一覧］

ここで表示されるホストの一覧には，システムの階層構成に追加できるホストだけを表示します。すでに編集中のシステムの階層構成に設定されているホスト，およびシステムの階層構成に含まれているホストと実ホスト名が同一のホストは一覧に表示しません。

次に，［エージェント構成編集］画面のメニュー項目を説明します。

表5‒19　［エージェント構成編集］画面のメニュー項目

メニュー

コマンド

機能

ファイル

新規作成

システムの階層構成の情報を新規に作成します。

エージェント構成を開く

ファイルに保存されているJP1/IMシステムの構成情報を読み込みます。

エージェント構成を保存

編集中のJP1/IMシステムの構成情報をファイルに保存します。

サーバからエージェント構成を取得

サーバからJP1/IMシステムの構成情報を取得します。

閉じる

［エージェント構成編集］画面を終了します。

編集

切り取り

ツリー表示領域で選択したノード（ホスト）をコピーします。

貼り付け

コピーしたノード（ホスト）を別のツリーへ貼り付けます。

ホスト追加

ツリー表示領域で選択したノードにホストを追加します。［ホスト選択］画面を表示します。

ホスト削除

ツリー表示領域で選択したノード（ホスト）を削除します。

ホスト交換

ツリー表示領域で選択したノード（ホスト）を交換する，［ホスト交換］画面を表示します。

拠点マネージャー設定

ホストを拠点マネージャーとして設定します。

拠点マネージャー解除

拠点マネージャーの設定を解除します。

元に戻す

一つ前の操作を取り消します。

やり直し

「元に戻す」で実行した操作を取り消します。

操作

エージェント構成の反映

エージェント構成を反映します。

最新ホスト情報に更新

［エージェント構成編集］画面を最新の情報に更新します。

ヘルプ

ヘルプ

ヘルプを表示します。

目次

ヘルプの目次を表示します。

バージョン情報

IM構成管理・ビューアーのバージョン情報を表示します。

5.7　［リモート監視設定］画面

［リモート監視設定］画面は，リモート監視をするための情報を設定する画面です。この画面は，［ホスト登録］画面または［ホスト属性編集］画面で，［リモート監視設定］の［設定］ボタンをクリックすると表示されます。［リモート通信種別］でWMI/NetBIOSおよびSSHのどちらを選択するかによって，設定が必要な項目が異なります。

［リモート監視設定］画面の表示項目を次に示します。

［リモート通信種別］

リモート監視の通信方法を指定します。通信方法には，WMI/NetBIOSおよびSSHがあります。デフォルトは空欄です。空欄の場合，項目が表示されません。項目は，通信方法によって次のように異なります。リモート監視をしない場合は，設定の必要はありません。

WMI/NetBIOSを選択した場合

Windowsに接続する場合の通信方法です。［リモート監視設定］画面の表示例を次に示します。

図5‒18　［リモート監視設定］画面の表示例（WMI/NetBIOSを選択した場合）

［設定方法］

リモート監視の設定方法を指定します。指定できる項目は，個別および共通です。デフォルトは個別です。

［ユーザー名］

［設定方法］で個別を指定した場合に，ユーザー名を指定します。共通を指定した場合は，ユーザー名を指定できません。

ユーザー名は，大文字・小文字を区別しません。使用できる文字は，制御文字を除く半角英数字および記号です。入力できる文字数は0〜255バイトです。デフォルトは空欄です。なお，以前に設定した場合は以前に設定した文字列です。

ユーザー名以外の個所に文字を入力している場合，必須項目です。

［パスワード］

［設定方法］で個別を指定した場合に，パスワードを指定します。共通を指定した場合は，パスワードを指定できません。

パスワードは，大文字・小文字を区別します。使用できる文字は，制御文字を除く半角英数字および記号です。入力できる文字数は0〜255バイトです。デフォルトは空欄です。なお，以前に設定した場合は以前に設定した文字列を伏せ字「*」で表示します。

ユーザー名以外の個所に文字を入力している場合，必須項目です。

［パスワードの確認］

［設定方法］で個別を指定した場合に，指定したパスワードを確認のためもう一度指定します。共通を指定した場合は，パスワードを確認のため再度入力する必要はありません。

使用できる文字，文字数，およびデフォルトは，パスワードと同じです。

［ドメイン名］

［設定方法］で個別を指定した場合に，ドメイン名を指定します。共通を指定した場合は，ドメイン名を指定できません。

ドメイン名は，大文字・小文字を区別しません。使用できる文字は，制御文字を除く半角英数字および記号です。入力できる文字数は0〜255バイトです。デフォルトは空欄です。なお，以前に設定した場合は以前に設定した文字列です。

SSHを選択した場合

UNIXに接続する場合の通信方法です。［リモート監視設定］画面の表示例を次に示します。

図5‒19　［リモート監視設定］画面の表示例（SSHを選択した場合）

［設定方法］

リモート監視の設定方法を指定します。指定できる項目は，個別および共通です。デフォルトは個別です。

［ユーザー名］

［設定方法］で個別を指定した場合に，ユーザー名を指定します。共通を指定した場合は，ユーザー名を指定できません。

ユーザー名は，大文字・小文字を区別しません。使用できる文字は，制御文字を除く半角英数字および記号です。入力できる文字数は0〜255バイトです。デフォルトはrootです。なお，以前に設定した場合は以前に設定した文字列です。

ユーザー名以外の個所に文字を入力している場合，必須項目です。

［ポート番号］

［設定方法］で個別を指定した場合に，対象のポート番号を指定します。共通を指定した場合は，ポート番号を指定できません。

入力できる値は，1〜65,535の半角数字です。デフォルトは22です。なお，以前に設定した場合は以前に設定した数字です。

リモート通信種別でSSHを選択した場合，必須項目です。

［秘密鍵ファイル名］

［設定方法］で個別を指定した場合に，秘密鍵ファイル名を指定します。共通を指定した場合は，秘密鍵ファイル名を指定できません。

使用できる文字は，文字列です。入力できる文字数は0〜4,096バイトです。文字列に空白を含む場合でも，ダブルクォーテーション（"）で囲まないでください。デフォルトは空欄です。なお，以前に設定した場合は以前に設定した文字列です。

リモート通信種別でSSHを選択した場合，必須項目です。

［クリア］

［設定方法］で個別を指定した場合に，秘密鍵ファイル名をクリアします。共通を指定した場合は，［クリア］をクリックできません。

［認証方式］

公開鍵暗号方式という認証方式が表示されます。この項目は，変更できません。

5.8　［リモート監視構成編集］画面

［リモート監視構成編集］画面は，IM構成管理が管理するリモート監視構成を編集する画面です。［リモート監視構成編集］画面は，リモート監視構成をツリー表示するツリー表示領域，ツリー表示領域で選択したホストに下位のホストがある場合に一覧を表示する［下位ホスト情報］，およびリモート監視構成に追加できるホストの一覧を表示する［ホスト一覧］があります。

重要

リモート監視構成からホストを削除して反映すると，リモート監視構成のプロファイルはすべて削除されます。

［リモート監視構成編集］画面の表示例を次に示します。

図5‒20　［リモート監視構成編集］画面の表示例

ツールバー

［リモート監視構成編集］画面でよく使う機能をボタンにしています。

[図データ]［最新情報に更新］

ツリー表示領域を最新の情報に更新します。

[図データ]［ヘルプ］

ヘルプを表示します。

ツリー表示領域

リモート監視構成をツリー表示します。［リモート監視構成編集］画面のツリー表示領域で表示されるホストを選択して，リモート監視構成を編集します。ツリー表示領域で選択したホストをドラッグ&ドロップして［ホスト一覧］に移動すると，リモート監視構成からホストを削除できます。

ツリー表示領域で，ノードを選択したあと左クリックし，別のノードにドラッグ&ドロップすると，切り取りと貼り付けの操作ができます。アイコンを左クリックすると，操作対象となります。アイコンには，統合マネージャーを示すアイコン（[図データ]）およびリモートの監視対象ホストを示すアイコン（[図データ]）があります。

［更新権取得］

このチェックボックスをチェックすると，システムの階層構成を編集できるようになります。更新権を取得して編集している間，ほかのユーザーはシステムの階層構成を編集できません。

［下位ホスト情報］

［下位ホスト情報］に表示する項目は，項目名（ホスト名，IPアドレス，ホスト種別など）を右クリックして表示されるメニューから選択できます。

ツリー表示領域から選択した表示項目に関して，下位にあるホストの一覧を表示します。［下位ホスト情報］に表示する項目は，［エージェント構成編集］画面と同じです。［下位ホスト情報］に表示する項目については，表5-18　下位ホスト情報に表示する項目を参照してください。

［ホスト一覧］

ここで表示されるホストの一覧には，リモート監視構成に追加できるホストだけを表示します。すでに編集中のリモート監視構成に設定されているホスト，およびシステムの階層構成（IM構成）に含まれているホストと実ホスト名が同一のホストは一覧に表示しません。

次に，［リモート監視構成編集］画面のメニュー項目を説明します。

表5‒20　［リモート監視構成編集］画面のメニュー項目

メニュー

コマンド

機能

ファイル

新規作成

リモート監視構成の情報を新規に作成します。

リモート監視構成を開く

ファイルに保存されているリモート監視構成情報を読み込みます。

リモート監視構成を保存

編集中のリモート監視構成の構成情報をファイルに保存します。

サーバからリモート監視構成を取得

サーバからリモート監視構成の構成情報を取得します。

閉じる

［リモート監視構成編集］画面を終了します。

編集

ホスト追加

ツリー表示領域で選択したノードにホストを追加します。［ホスト選択］画面を表示します。

ホスト削除

ツリー表示領域で選択したノード（ホスト）を削除します。

ホスト交換

ツリー表示領域で選択したノード（ホスト）を交換する，［ホスト交換］画面を表示します。

元に戻す

一つ前の操作を取り消します。

やり直し

「元に戻す」で実行した操作を取り消します。

操作

リモート監視構成の反映

リモート監視構成を反映します。

最新ホスト情報に更新

［リモート監視構成編集］画面を最新の情報に更新します。

ヘルプ

ヘルプ

ヘルプを表示します。

目次

ヘルプの目次を表示します。

バージョン情報

IM構成管理・ビューアーのバージョン情報を表示します。

5.9　［プロファイル表示/編集］画面

［プロファイル表示/編集］画面は，JP1/Baseまたはリモート監視で有効となっているプロファイル情報を表示したり，IM構成管理サーバ上に保存した設定ファイルや定義ファイルを表示したり，編集したりする画面です。

［プロファイル表示/編集］画面には，［有効設定情報］と［設定ファイル］の2種類のページがあり，ボタンを選択することで表示を切り替えられます。［有効設定情報］ページについては，「5.9.1　［有効設定情報］ページ」，［設定ファイル］ページについては，「5.9.2　［設定ファイル］ページ」を参照してください。

［プロファイル表示/編集］画面の表示例を次に示します。

図5‒21　［プロファイル表示/編集］画面の表示例

ツールバー

[図データ] ［ヘルプ］

ヘルプを表示します。

［有効設定情報］

［有効設定情報］ボタンをクリックすると，［有効設定情報］ページに切り替わります。［有効設定情報］ページでは，JP1/Baseまたはリモート監視で有効となっている設定情報を表示します。

次の機能の設定情報を表示します。

イベント転送

ログファイルトラップ

イベントログトラップ

ローカルアクション

ユーザー管理（認証サーバ，ユーザー権限，ユーザー登録，ユーザーマッピング）

［設定ファイル］

［設定ファイル］ボタンをクリックすると，［設定ファイル］ページに切り替わります。［設定ファイル］ページでは，IM構成管理サーバ上に保存した設定ファイルや定義ファイルを表示したり，編集したりします。

次の設定ファイルや定義ファイルを，表示または編集の対象とします。

転送設定ファイル

ログファイルトラップ動作定義ファイル

ログファイルトラップ起動定義ファイル

イベントログトラップ動作定義ファイル

ローカルアクション実行定義ファイル

次に，［プロファイル表示/編集］画面のメニュー項目を説明します。

表5‒21　［プロファイル表示/編集］画面のメニュー項目

メニュー

コマンド

機能

ファイル

閉じる

［プロファイル表示/編集］画面を終了します。

編集

排他編集設定

設定ファイルを排他編集します。

排他編集解除

設定ファイルの排他編集を解除します。

設定ファイル保存

設定ファイルをIM構成管理サーバに保存します。

コピー

設定ファイルのノード情報表示領域で選択している内容をコピーします。事前に排他編集権を獲得する必要はありません。

切り取り

設定ファイルのノード情報表示領域で選択している内容をコピーし，選択した内容を削除します。事前に排他編集権を獲得する必要があります。

貼り付け

コピーまたは切り取った内容を設定ファイルのノード情報表示領域に貼り付けます。事前に排他編集権を獲得する必要があります。

プロファイル追加

ログファイルトラップのプロファイルを追加します。

プロファイル削除

ログファイルトラップのプロファイルを削除します。

操作

プロファイル収集

エージェントのホストから，指定ノードのプロファイルを取得します。

プロファイル保存／反映

設定ファイルの内容を，IM構成管理サーバからエージェントに保存／反映します。

サーバに保存

設定ファイルをIM構成管理サーバに保存します。

リロードによる反映

設定ファイルの内容を，IM構成管理サーバからエージェントに反映し，リロードします。

再起動による反映

設定ファイルの内容を，ログファイルトラップを再起動することで反映します。このコマンドは，ログファイルトラップ情報の監視名を選択した場合だけ選択できます。

ファイル送付による反映

設定ファイルの内容を，JP1/Baseに送付して反映します。エージェントのJP1/Baseのバージョンが11-10より前の場合，クラスタIDが指定されている監視名を選択したときだけ選択できます。

プロファイルツリー再構築

エージェントからプロファイルリストを再度取得し，ツリー表示領域に表示されている一覧を再表示します。

プロセス起動

エージェントのログファイルトラップを起動します。

プロセス停止

エージェントのログファイルトラップを停止します。

表示

右端で折り返す

［プロファイル表示/編集］画面で有効設定情報が表示されている場合に，設定内容を画面内ですべて見えるようにするかどうかを選択します。

ヘルプ

ヘルプ

ヘルプを表示します。

目次

ヘルプの目次を表示します。

バージョン情報

IM構成管理・ビューアーのバージョン情報を表示します。

なお，エージェントからプロファイルリストを収集した場合に，プロファイル情報に該当するサービスが起動していないときには，ツリー表示領域に表示するプロファイル情報がグレーで表示され選択できなくなります。また，ログファイルトラップは，現在動作中のプロファイルだけを表示します。ただし，JP1/Baseのバージョンが09-10以降の場合は，起動または停止に関係なく，すべてのプロファイルを表示します。

例えば，イベントサービスが起動していない場合には，プロファイル一覧の「イベント転送設定」がグレー表示され選択できなくなります。

グレー表示されていて選択できないプロファイルを選択できる状態にするには，エージェントで該当サービスを起動し，その後に［プロファイルツリー再構築］を実行してください。また，エージェントでログファイルトラップを起動させた場合には，その後に［プロファイルツリー再構築］を実行してください。

5.9.1　［有効設定情報］ページ

［プロファイル表示/編集］画面の［有効設定情報］ページは，JP1/Baseまたはリモート監視で有効となっているプロファイル情報を表示します。［有効設定情報］ページには，JP1/Baseまたはリモート監視で有効となっているプロファイル情報をツリー表示するツリー表示領域と，ツリーに表示されるノードの詳細情報を表示するノード情報表示領域があります。

［有効設定情報］ページの表示例を次に示します。

図5‒22　［有効設定情報］ページの表示例

なお，以降の説明はエージェント構成に対応した説明です。リモート監視構成の場合は，画面の表示項目が本文と異なることがあります。

ツリー表示領域

JP1/Baseまたはリモート監視で有効となっているプロファイル情報をツリー表示します。ツリー表示領域に表示する項目を次に示します。

表5‒22　ツリー表示領域の項目（［有効設定情報］ページ）

表示項目

説明

+

下位にファイルがあるときに表示します。

+を選択すると，設定名の下にツリーを展開します。

-

下位にファイルがあるときに表示します。

-を選択すると，展開したツリーを閉じます。

ホスト名を示すアイコンです。

製品名を示すアイコンです。

[図データ] または[図データ]

設定名を示すアイコンです。配下にファイルがあるときは，[図データ]を表示し，+または-を横に表示します。

配下にファイルがないときは，[図データ]を表示します。

ファイル名を示すアイコンです。

ノード情報表示領域

［有効設定情報］ページのノード情報表示領域には，ツリー表示領域で選択した表示項目に関する［有効設定情報］を表示します。

ツリー表示領域で選択した機能ごとの表示項目について次に示します。

(1)　イベント転送情報

イベント転送のプロファイル情報を選択した場合，［有効設定情報］に表示する項目を次の表に示します。

表5‒23　有効設定情報に表示する項目（イベント転送情報）

項目名

階層1

階層2

階層3

階層4

階層5

イベント転送情報

イベントサーバインデックス

イベントサーバ情報

−

−

転送設定ファイル情報

転送フィルター

フィルター情報

転送先（ホスト名）※

条件文※

抑止設定情報

抑止条件設定情報

抑止の識別子

抑止の確認時間

抑止開始のしきい値

抑止開始の確認回数

抑止終了の確認回数

抑止対象宛先（ホスト名）

条件文

（凡例）

−：該当なし

注※

転送設定ファイル（forward）の設定がto-upper形式で，かつ上位ホストが存在しない場合は転送先ホストが存在しないため，転送条件が無効になり表示されません。

イベント転送情報に表示されるファイルは，転送設定ファイル（forward）です。ファイルをクリックすると，現在の設定値が表示されます。このファイルについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の転送設定ファイルの説明を参照してください。

(2)　ログファイルトラップ情報

ログファイルトラップのプロファイル情報を選択した場合，［有効設定情報］に表示する項目を次の表に示します。

表5‒24　有効設定情報に表示する項目（ログファイルトラップ情報）

項目名

階層1

階層2

階層3

階層4

階層5

ログファイルトラップ情報

ID

−

−

−

起動オプション

動作定義ファイル名[-f]

−

−

ファイル監視間隔（秒）[-t]

−

−

イベント化データの最大長（バイト）[-m]

−

−

先頭から読み込み指定[-h]

未指定：0

指定：1

−

−

表示コマンド名（UNIX限定）[-n]

−

−

ログデータ出力元プログラム名[-p]

−

−

openリトライ指定[-r]

未指定：0

指定：1

−

−

登録先イベントサーバ名[-s]

−

−

監視名[-a]

−

−

ユースオプション[-u]

−

−

UNICODEファイル監視指定（Windows限定）[-g]

JP1/Baseが10-10以前の場合

未指定：0

指定：1（UTF-16で動作）

JP1/Baseが10-50以降の場合

未指定：空白

-gおよび-g UTF-16を指定：UTF-16

-g UTF-8を指定：UTF-8

−

−

UNICODEファイルバイトオーダー指定（Windows限定）[-b]

−

−

監視対象ホスト名[-o]

−

−

正規表現のタイプ[-R]

basic：JP1独自の正規表現

extended：拡張正規表現

−

−

監視対象ログファイル

ファイル名（フルパス）※1

−

動作定義情報

トラップフィルター

MARKSTR

定義文字列

ACTDEF

定義文字列

ファイルタイプ

−

−

レコードタイプ

−

−

ヘッダーの行数

−

−

ヘッダーのサイズ（バイト）

−

−

リトライ回数

−

−

リトライ間隔（秒）

−

−

JP1イベントの保留件数

−

−

保留数超過指定

−

−

openリトライ回数

−

−

openリトライ間隔（秒）

−

−

readリトライ継続回数

−

−

リトライ回数（ファイル監視用）

−

−

UPDタイプJP1イベント出力※2

−

−

JP1イベント拡張属性オプション

−

−

（凡例）

−：該当なし

注※1

監視対象ホストのOSがWindowsの場合にリモート監視をしているときでも，監視ログファイル名のパスは［設定ファイル］ページの起動オプションで指定する形式で表示されます。

実際のパス：

　¥¥ホスト名¥共有フォルダ名¥ファイル名

監視ログファイル名として記載するパス：

　¥共有フォルダ名¥ファイル名

次に表示例を示します。

（例1）¥share¥logdir¥test01.log ¥share¥logdir¥test02.log

（例2）"¥share¥log dir¥test01.log" "¥share¥log dir¥test02.log"

注※2

JP1/IM - Managerがバージョン10以降，およびエージェントのJP1/Baseがバージョン10以降の場合に表示されます。

ログファイルトラップ情報に表示されるファイルについては，各参照先を参照してください。

エージェントの場合

ログファイルトラップ動作定義ファイルおよびログファイルトラップ起動定義ファイル（jevlog_start.conf）です。ファイルをクリックすると，現在の設定値が表示されます。これらのファイルについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のログファイルトラップ動作定義ファイルおよびログファイルトラップ起動定義ファイルの説明を参照してください。

リモートの場合

リモート監視ログファイルトラップ動作定義ファイルです。ファイルをクリックすると，現在の設定値が表示されます。このファイルについては，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「リモート監視ログファイルトラップ動作定義ファイル」（2.　定義ファイル）を参照してください。

(3)　イベントログトラップ情報

イベントログトラップのプロファイル情報を選択した場合，［有効設定情報］に表示する項目を次の表に示します。

表5‒25　有効設定情報に表示する項目（イベントログトラップ情報）

項目名

階層1

階層2

階層3

階層4

階層5

イベントログトラップ情報

動作定義情報

トラップフィルター

フィルター情報

監視名

ログの種別

イベントID

条件文

登録先イベントサーバ名

−

リトライ回数

−

リトライ間隔(秒)

−

監視間隔(秒)

−

マッチングレベル指定

−

フィルターチェックレベル指定

−

JP1イベント通知オプション

−

（凡例）

−：該当なし

イベントログトラップ情報に表示されるファイルについては，各参照先を参照してください。

エージェントの場合

イベントログトラップ動作定義ファイル（ntevent.conf）です。ファイルをクリックすると，現在の設定値が表示されます。このファイルについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のイベントログトラップ動作定義ファイルの説明を参照してください。

リモートの場合

リモート監視イベントログトラップ動作定義ファイルです。ファイルをクリックすると，現在の設定値が表示されます。このファイルについては，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「リモート監視イベントログトラップ動作定義ファイル」（2.　定義ファイル）を参照してください。

(4)　ローカルアクション情報

ローカルアクションのプロファイル情報を選択した場合，［有効設定情報］に表示する項目を次の表に示します。

表5‒26　有効設定情報に表示する項目（ローカルアクション情報）

項目名

階層1

階層2

階層3

階層4

階層5

階層6

ローカルアクション情報

実行定義情報

共通ブロック情報

JP1ユーザー名

−

−

イベントID発行指定

−

−

制御オプション文字列

−

−

アクションブロック

アクションブロック情報

アクション名

−

イベントフィルター条件

条件文

実行コマンド

−

イベントID発行指定

−

同一アクション抑止時間

−

JP1ユーザー名

−

環境変数ファイル名

−

実行時オプション

−

（凡例）

−：該当なし

ローカルアクション情報に表示されるファイルは，ローカルアクション実行定義ファイル（jbslcact.conf）です。ファイルをクリックすると，現在の設定値が表示されます。このファイルについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のローカルアクション実行定義ファイルの説明を参照してください。

(5)　認証サーバ情報

認証サーバのプロファイル情報を選択した場合，［有効設定情報］に表示する項目を次に示します。

プライマリーサーバ名

プライマリーサーバの閉塞状況

セカンダリーサーバ名

セカンダリーサーバの閉塞状況

認証サーバ情報は，jbssetupsrv（Windows限定）またはjbssetusrsrv（UNIX限定）コマンドで設定します。このコマンドについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の各コマンドの説明を参照してください。

(6)　JP1ユーザー権限レベル情報

JP1ユーザー権限レベルのプロファイル情報を選択した場合，［有効設定情報］に表示する項目を次の表に示します。

表5‒27　有効設定情報に表示する項目（JP1ユーザー権限レベル情報）

項目名

階層1

階層2

階層3

階層4

階層5

JP1ユーザー権限レベル情報

ユーザー権限レベル

権限レベル情報

JP1ユーザー名

−

資源グループ別権限レベル

資源グループ

権限レベル

（凡例）

−：該当なし

JP1ユーザー権限レベル情報に表示されるファイルは，ユーザー権限レベルファイル（JP1_UserLevel）です。ファイルをクリックすると，現在の設定値が表示されます。このファイルについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザー権限レベルファイルの説明を参照してください。

(7)　JP1ユーザー登録情報

JP1ユーザー登録のプロファイル情報を選択した場合，［有効設定情報］に表示する項目を次の表に示します。

表5‒28　有効設定情報に表示する項目（JP1ユーザー登録情報）

項目名

階層1

階層2

階層3

JP1ユーザー登録情報

登録済みJP1ユーザー

ユーザー名

JP1ユーザー登録情報は，jbsadduserコマンドで設定します。このコマンドについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のjbsadduserコマンドの説明を参照してください。

(8)　OSユーザーマッピング情報

OSユーザーマッピングのプロファイル情報を選択した場合，［有効設定情報］に表示する項目を次に示します。

JP1ユーザー名

サーバホスト名

OSユーザー名

OSユーザーマッピング情報に表示されるファイルは，ユーザーマッピング定義ファイル（jp1BsUmap.conf）です。ファイルをクリックすると，現在の設定値が表示されます。このファイルについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザーマッピング定義ファイルの説明を参照してください。

5.9.2　［設定ファイル］ページ

［プロファイル表示/編集］画面の［設定ファイル］ページは，IM構成管理サーバ上に保存した設定ファイルや定義ファイルを表示します。また，排他編集権を取得することで，設定ファイルや定義ファイルを編集できます。排他編集権は，［プロファイル表示/編集］画面のツリー表示領域で，JP1製品名（JP1/Base）またはリモート監視のプロファイル（リモート監視）をクリックして，［編集］メニューから［排他編集設定］を選択すると取得できます。

［設定ファイル］ページには，IM構成管理サーバで管理されている設定ファイルや定義ファイルの一覧をツリー表示するツリー表示領域と，ツリーに表示される設定ファイルや定義ファイルの詳細情報を表示するノード情報表示領域があります。

［設定ファイル］ページの表示例を次に示します。

図5‒23　［設定ファイル］ページの表示例

ツリー表示領域

IM構成管理サーバで管理されている設定ファイルや定義ファイルをツリー表示します。ツリー表示領域に表示する項目を次に示します。

表5‒29　ツリー表示領域の項目（［設定ファイル］ページ）

表示項目

説明

+

下位にファイルがあるときに表示します。

+を選択すると，設定名の下にツリーを展開します。

-

下位にファイルがあるときに表示します。

-を選択すると，展開したツリーを閉じます。

ホスト名を示すアイコンです。

製品名を示すアイコンです。

[図データ] または[図データ]※

設定名を示すアイコンです。配下にファイルがあるときは，[図データ]を表示し，+または-を横に表示します。

配下にファイルがないときは，[図データ]を表示します。

[図データ]※

ファイル名を示すアイコンです。

ノード情報表示領域

［設定ファイル］ページのノード情報表示領域には，ツリー表示領域で選択した設定ファイルや定義ファイルに対応した［設定ファイル］を表示します。

［設定ファイル］に表示する項目を示します。

表5‒30　設定ファイルに表示する項目

表示項目

説明

設定内容

ツリー表示領域で選択した設定ファイルの情報を表示します。［設定内容］に表示される項目については，「5.9.1　［有効設定情報］ページ」を参照してください。

状態

ツリー表示領域で選択した設定ファイルの「収集状態」と「収集日時」，または「反映状態」と「反映日時」を表示します。

「収集状態」

設定ファイルの収集状態を次の3種類の中から表示します。

・未収集

・収集済み

・収集失敗

「収集日時」

情報を収集したときのマネージャーの時刻※1がJP1/IM - Viewのロケールで表示されます。

「収集日時」は，「プロファイル一括収集」，「設定ファイル収集」，「設定ファイル反映」，「プロファイル一括反映」の操作が成功した場合に更新されます。

「反映状態」

設定ファイルの反映状態を次の4種類の中から表示します。

・空白（画面上は何も表示されない）

　設定ファイルのインポート直後や，プロセスを停止したときなど，サーバに設定ファイルがなく，未反映の状態

・反映済み

　設定ファイルを反映し，対象となるプロセスが稼働した状態

・反映失敗※2

　設定ファイルの反映時に，エラーで失敗となった状態

・サーバ保存済み※2

　作成または編集した設定ファイルをサーバで保存後，対象となるプロセスで使用していない状態

「反映日時」

情報を正常に反映したときのエージェントの時刻がJP1/IM - Viewのロケールで表示されます。

「反映日時」は，「プロファイル一括反映」，「設定ファイル反映」の操作が正常に行われた場合に更新されます。

設定内容の保存/反映

反映内容

反映する

設定内容を，IM構成管理が管理するシステムに反映します。

保存する

設定内容を，IM構成管理が動作するサーバに保存します。

反映方法

反映方法として，「リロード」が選択されています。

注※1

IM構成管理が動作するマネージャーの時刻です。

注※2

「反映失敗」や「サーバ保存済み」の設定ファイルがある場合，ツリー表示領域のホストアイコンに，エラーの状態を示すアイコンが表示されます。設定ファイルの内容に誤りがないか確認してください。設定ファイルを利用しない場合，エラーの状態を示すアイコンが表示されないように，次のとおり対処してください。

・リモート監視ログファイルトラップまたはJP1/Baseのログファイルトラップの場合

［編集］−［プロファイル削除］で不要な設定ファイルを削除してください。

・リモート監視イベントログトラップの場合

［操作］−［プロセス起動］でプロセスを起動したあと，［操作］−［プロセス停止］でプロセスを停止してください。

・JP1/Baseのイベントログトラップの場合

対象となるホストでサービスを停止したあと，［操作］−［プロファイルツリー再構築］で設定ファイルを再構築してください。

ツリー表示領域で，ログファイルトラップ情報の各項目を選択した場合，［設定ファイル］ページが異なります。エージェントがWindowsのときの［設定ファイル］ページの表示例を次に示します。

図5‒24　［設定ファイル］ページの表示例（ログファイルトラップ情報を選択した場合）

［設定ファイル］に表示する項目に次の項目が追加されます。

表5‒31　設定ファイルに追加して表示される項目（ログファイルトラップ情報を選択した場合）

表示項目

説明

起動オプション

監視ログファイル名

JP1/Baseの場合，ログファイルトラップ起動定義ファイルに指定するログファイル名（JP1/Baseのjevlogstart※1またはjevlogstart（クラスタ限定）※1コマンドに指定するログファイル名）のパスを指定します。

リモート監視の場合，ログファイル名（jcfallogstart※1またはjcfallogdef※1コマンドに指定するログファイル名）のパスを指定します。

監視ログファイル名には，次の文字を指定できません。

JP1/Baseの場合：

「<」（0x3c），「>」(0x3e)，「|」(0x7c)

リモート監視の場合：

「<」（0x3c），「>」(0x3e)，「|」(0x7c)，「*」(0x2a)，「?」(0x3f)

なお，監視対象ホストがUNIXの場合，監視対象ファイルパスに半角英数字および「-」，「_」，「.」，「/」を含むログファイルを監視できます。それ以外の文字を含むファイルパスについては，正常に監視できない場合があります。

また，監視ログファイル名は，次に示すように複数指定できます。

・ログファイルトラップ（Windows）の場合：32個

・ログファイルトラップ（UNIX）の場合：100個

・リモート監視ログファイルトラップの場合：32個

複数の監視ログファイル名のパスを指定したい場合は，半角スペースで区切って指定します。監視ログファイル名のパスに半角スペースが含まれている場合，パス全体をダブルクォーテーション（"）で囲んでください。入力できる文字数※2は1,920バイトです。

監視対象ホストのOSがWindowsの場合にリモート監視をするとき，監視ログファイル名のパスは，次のように実際のパスから「¥¥ホスト名」を除いたパスを指定してください。

実際のパス：

　¥¥ホスト名¥共有フォルダ名¥ファイル名

監視ログファイル名として記載するパス：

　¥共有フォルダ名¥ファイル名

次に指定例を示します。

（例1）¥share¥logdir¥test01.log ¥share¥logdir¥test02.log

（例2）"¥share¥log dir¥test01.log" "¥share¥log dir¥test02.log"

起動ロケール

エージェントがUNIXの場合に表示される項目です。

文字コードおよびLANGの値をプルダウンメニューから選択します。

起動ロケールは，次のように表示されます。

プルダウンメニューの詳細については，表5-32　起動ロケールのプルダウンメニューの選択肢（JP1/IM - Managerが日本語で動作する場合），表5-33　起動ロケールのプルダウンメニューの選択肢（JP1/IM - Managerが英語で動作する場合），表5-34　起動ロケールのプルダウンメニューの選択肢（JP1/IM - Managerが中国語で動作する場合）を参照してください。

追加オプション

JP1/Baseの場合，ログファイルトラップ起動定義ファイルのオプション（JP1/Baseのjevlogstart※1またはjevlogstart（クラスタ限定）※1コマンドのオプション）を指定します。指定できるオプションを次に示します。

・ファイル監視間隔（-tオプション）

・イベント化データの最大長（-mオプション）

・先頭からの読み込み指定（-hオプション）

・表示コマンド名（-nオプション）

・ログデータ出力元プログラム名（-pオプション）

・openリトライ指定（-rオプション）

・登録先イベントサーバ名（-sオプション）

・UNICODEファイル監視指定（-gオプション）

・UNICODEファイルバイトオーダー指定（-bオプション）

・発生元ホスト名の設定（-xオプション）

リモート監視の場合，追加オプション（jcfallogstart※1またはjcfallogdef※1コマンドのオプション）を指定します。指定できるオプションを次に示します。

・ファイル監視間隔（-tオプション）

・イベント化データの最大長（-mオプション）

・ログデータ出力元プログラム名（-pオプション）

・openリトライ指定（-rオプション）

・監視対象ホスト（-oオプション）

・文字コード（-cオプション）

入力できる文字数※2は1,024バイトです。

フィルター

SSH接続の場合に活性化される項目です。

事前フィルターとして指定する文字列を正規表現で入力します。ただし，「'」「"」「<」「>」は正規表現の文字として指定できません。

ログファイルトラップサービスが起動したときに自動でプロセス起動する※3

エージェントホストが再起動したとき，またはログファイルトラップサービスが再起動したときに，ログファイルトラップを自動で起動する場合に選択します。

設定内容の保存/反映

「反映内容」で「反映する」を選択した場合，「反映方法」に次の項目が追加されます。

再起動※4

設定ファイルの編集内容を再起動して反映する場合に選択します。

ファイルの送付

設定ファイルを送付して反映する場合に選択します。

注※1　jevlogstartおよびjevlogstart（クラスタ限定）コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のコマンドを説明している章を参照してください。jcfallogstartおよびjcfallogstartコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」のコマンドを説明している章を参照してください。

注※2　監視ログファイル名および追加オプションで入力した文字数が，合計で1,920バイトを超える場合，入力値が範囲外であるエラーメッセージ「KNAN20042-E」が出力されます。このメッセージが出力されたときは，ログファイルトラップを複数に分けて指定してください。

注※3　共通定義情報のLOGFILETRAP_AUTO_START_CONTROLが00000001（有効）のときだけ表示されます。共通定義情報のLOGFILETRAP_AUTO_START_CONTROLは，プロファイル管理環境定義ファイル（jp1cf_profile_manager.conf）で定義します。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「プロファイル管理環境定義ファイル（jp1cf_profile_manager.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

注※4　稼働中のログファイルトラップの起動オプションやログファイルトラップ動作定義ファイルのMARKSTRおよびACTDEFパラメーター以外の値を変更した場合，「再起動」で反映してください。「リロードによる反映」では起動オプションの変更は反映されません。

また，稼働中のイベントログトラップの起動オプションやイベントログトラップ動作定義ファイルのserverパラメーターを変更した場合，「再起動」で反映してください。「リロードによる反映」では起動オプションの変更は反映されません。

起動ロケールのプルダウンメニューの選択肢を次に示します。

表5‒32　起動ロケールのプルダウンメニューの選択肢（JP1/IM - Managerが日本語で動作する場合）

起動ロケールに表示される名称

文字コード

LANGの値

エージェントホストのOS

デフォルト値

SJIS/ja_JP.SJIS

シフトJISコード

ja_JP.SJIS

HP-UX

○

SJIS/japanese

japanese

−

EUC/ja_JP.eucJP

EUCコード

ja_JP.eucJP

−

EUC/japanese.euc

japanese.euc

−

UTF-8/ja_JP.utf8

UTF-8

ja_JP.utf8

−

C

英語

C

−

EUC/ja

EUCコード

ja

Solaris

○

EUC/japanese

japanese

−

EUC/ja_JP.eucJP

ja_JP.eucJP

−

SJIS/ja_JP.PCK

シフトJISコード

ja_JP.PCK

−

UTF-8/ja_JP.UTF-8

UTF-8

ja_JP.UTF-8

−

C

英語

C

−

SJIS/Ja_JP

シフトJISコード

Ja_JP

AIX

○

SJIS/Ja_JP.IBM-932

Ja_JP.IBM-932

−

EUC/ja_JP

EUCコード

ja_JP

−

EUC/ja_JP.IBM-eucJP

ja_JP.IBM-eucJP

−

UTF-8/JA_JP

UTF-8

JA_JP

−

UTF-8/JA_JP.UTF-8

UTF-8

JA_JP.UTF-8

−

C

英語

C

−

UTF-8/ja_JP.UTF-8

UTF-8コード

ja_JP.UTF-8

Linux

○

UTF-8/ja_JP.utf8

ja_JP.utf8

−

SJIS/ja_JP.sjis

シフトJISコード※

ja_JP.sjis

−

SJIS/ja_JP.SJIS

ja_JP.SJIS

−

C

英語

C

−

UTF-8/en_US.UTF-8

en_US.utf8

−

UTF-8/en_US.utf8

en_US.utf8

−

C

英語

C

その他

○

（凡例）

○：デフォルトで表示される名称

−：デフォルト値ではない

注※　エージェントホストのOSがSUSE Linuxの場合だけ有効です。

表5‒33　起動ロケールのプルダウンメニューの選択肢（JP1/IM - Managerが英語で動作する場合）

起動ロケールに表示される名称

文字コード

LANGの値

エージェントホストのOS

デフォルト値

C

英語

C

HP-UX

○

Solaris

AIX

C

C

Linux

〇

UTF-8/en_US.UTF-8

en_US.utf8

−

UTF-8/en_US.utf8

en_US.utf8

−

C

C

その他

○

（凡例）

○：デフォルトで表示される名称

−：デフォルト値ではない

表5‒34　起動ロケールのプルダウンメニューの選択肢（JP1/IM - Managerが中国語で動作する場合）

起動ロケールに表示される名称

文字コード

LANGの値

エージェントホストのOS

デフォルト値

GB18030/zh_CN.gb18030

中国語

zh_CN.gb18030

HP-UX

○

UTF-8/zh_CN.utf8

UTF-8

zh_CN.utf8

−

C

英語

C

−

GB18030/zh_CN.GB18030

中国語

zh_CN.GB18030

Solaris

○

GB18030/zh_CN.GB18030@pinyin

zh_CN.GB18030@pinyin

−

GB18030/zh_CN.GB18030@radical

zh_CN.GB18030@radical

−

GB18030/zh_CN.GB18030@stroke

zh_CN.GB18030@stroke

−

UTF-8/zh.UTF-8

UTF-8

zh.UTF-8

−

UTF-8/zh_CN.UTF-8

zh_CN.UTF-8

−

UTF-8/zh_CN.UTF-8@pinyin

zh_CN.UTF-8@pinyin

−

UTF-8/zh_CN.UTF-8@radical

zh_CN.UTF-8@radical

−

UTF-8/zh_CN.UTF-8@stroke

zh_CN.UTF-8@stroke

−

C

英語

C

−

GB18030/Zh_CN.GB18030

中国語

Zh_CN.GB18030

AIX

○

GB18030/Zh_CN

Zh_CN

−

UTF-8/ZH_CN

UTF-8

ZH_CN

−

UTF-8/ZH_CN.UTF-8

ZH_CN.UTF-8

−

C

英語

C

−

GB18030/zh_CN.gb18030

中国語

zh_CN.gb18030

Linux

○

UTF-8/zh_CN.utf8

UTF-8

zh_CN.utf8

−

C

英語

C

−

UTF-8/en_US.UTF-8

en_US.UTF-8

−

UTF-8/en_US.utf8

en_US.utf8

−

C

英語

C

その他

○

（凡例）

○：デフォルトで表示される名称

−：デフォルト値ではない

設定ファイルや定義ファイルごとの項目が編集できるのかできないのか，編集した項目が反映される操作について示します。

表5‒35　設定ファイルごとの項目

項番

プロファイル名

設定ファイル名

設定ファイルの項目名

編集可否

反映操作

有効設定情報の項目名

1

イベント転送情報

JP1/Base転送設定ファイル

to-upperまたはto イベントサーバ名

○

リロード

転送先（ホスト名）

2

転送用イベントフィルター

条件文

3

suppress

識別子

単位時間

しきい値

確認回数

［あて先］

イベント転送抑止：

抑止の識別子

抑止の確認時間

抑止開始のしきい値

開始と終了の確認回数

対象宛先（ホスト名）

4

転送抑止用イベントフィルター

条件文

5

ログファイルトラップ情報

JP1/Baseログファイルトラップ起動定義ファイル

−

×

−

動作定義ファイル名（フルパス）［-f］

6

追加オプション -t

○

再起動

ファイル監視間隔（秒）［-t］

7

追加オプション -m

イベント化データの最大長（バイト）［-m］

8

追加オプション -h

先頭からの読み込み指定［-h］

9

追加オプション -n

表示コマンド名［-n］

10

追加オプション -p

ログデータ出力元プログラム名［-p］

11

追加オプション -r

openリトライ指定［-r］

12

追加オプション -s

登録先イベントサーバ名［-s］

13

−

×

−

監視名［-a］

14

追加オプション -u

○

再起動

ユースオプション［-u］

15

追加オプション -g

UNICODEファイル監視指定（Windows限定）［-g］

16

追加オプション -b

UNICODEファイルバイトオーダー指定（Windows限定）［-b］

17

ロケール

−

18

追加オプション -x

発生元ホスト名の設定［-x］

19

監視ログファイル名

監視対象ログファイル ファイル名（フルパス）

20

ログファイルトラップサービスが起動したときに自動でプロセス起動する（SKIPオプション）

○

リロード

−

21

JP1/Baseログファイルトラップ動作定義ファイル

MARKSTR

○

リロード

MARKSTR定義文字列

22

ACTDEF

ACTDEF定義文字列

23

FILETYPE

○

再起動

ファイルタイプ

24

RECTYPE

レコードタイプ

25

HEADLINE

ヘッダーの行数

26

HEADSIZE

ヘッダーのサイズ（バイト）

27

retry-times

リトライ回数

28

retry-interval

リトライ間隔（秒）

29

hold-count

JP1イベントの保留件数

30

keep-event

保留数超過指定

31

open-retry-times

openリトライ回数

32

open-retry-interval

openリトライ間隔（秒）

33

read-retry-times

readリトライ継続回数

34

upd-output-event

UPDタイプJP1イベント出力※1

35

unset-extattr

JP1イベント拡張属性オプション

36

イベントログトラップ情報

JP1/Baseイベントログトラップ動作定義ファイル

server

×

−

登録先イベントサーバ名

37

retry-times

○

リロード

リトライ回数

38

retry-interval

リトライ間隔（秒）

39

trap-interval※2

監視間隔（秒）

40

matching-level

マッチングレベル指定

41

filter-check-level

フィルターチェックレベル指定

42

jp1event-send

JP1イベント通知オプション

43

trap-name

監視名

44

filter

フィルター情報 ログの種別

45

eventid

イベントID

46

filter

フィルター情報 条件文

47

ローカルアクション情報

JP1/Baseローカルアクション実行定義ファイル

usr

○

リロード

共通ブロック情報 JP1ユーザー名

48

var

共通ブロック情報 環境変数ファイル名

49

evt

共通ブロック情報 イベントID発行指定

50

cnt-opt

共通ブロック情報 制御オプション文字列

51

act

アクションブロック情報 アクション名

52

cnd

アクションブロック情報 イベントフィルター条件文

53

det

アクションブロック情報 同一アクション抑止時間

54

var

アクションブロック情報 環境変数ファイル名

55

cmd

アクションブロック情報 実行コマンド

56

cmd-opt usrprofile

アクションブロック情報 実行時オプション

57

evt

アクションブロック情報 イベントID発行指定

58

リモートログファイルトラップ情報

リモート監視ログファイルトラップ起動オプション

追加オプション -t

○

再起動

ファイル監視間隔（秒）［-t］

59

追加オプション -m

イベント化データの最大長（バイト）［-m］

60

追加オプション -p

ログデータ出力元プログラム名［-p］

61

追加オプション -r

openリトライ指定［-r］

62

−

×

−

登録先イベントサーバ名

63

−

監視名［-a］

64

−

監視対象ホスト［-o］

65

−

正規表現のタイプ

66

監視ログファイルのロケール

○

再起動

−

67

監視ログファイル名

監視対象ログファイル ファイル名

68

フィルター

−

69

リモート監視ログファイルトラップ動作定義ファイル

MARKSTR

○

リロード

MARKSTR定義文字列

70

ACTDEF

ACTDEF定義文字列

71

FILETYPE

○

再起動

ファイルタイプ

72

HEADLINE

ヘッダーの行

73

retry-times

イベントサービスへの接続リトライ回数

74

retry-interval

イベントサービスへの接続リトライ間隔（秒）

75

hold-count

JP1イベントの保留件数

76

keep-event

保留数超過指定

77

open-retry-times

ログファイルのopenリトライ回数

78

open-retry-interval

ログファイルのopenリトライ間隔（秒）

79

unset-extattr

JP1イベント拡張属性オプション

80

リモートイベントログトラップ情報

リモート監視イベントログトラップ起動オプション

−

×

−

監視対象ホスト［-o］

81

−

登録先イベントサーバ名

82

−

正規表現のタイプ

83

−

○

再起動

フィルター情報 ログの種別［-filter］

84

リモート監視イベントログトラップ動作定義ファイル

retry-times

○

リロード

リトライ回数

85

retry-interval

リトライ間隔（秒）

86

open-retry-times

イベントログの収集のリトライ回数

87

open-retry-interval

イベントログの収集のリトライ間隔（秒）

88

trap-interval

監視間隔（秒）

89

matching-level

マッチングレベル指定

90

filter-check-level

フィルターチェックレベル指定

91

filter

フィルター情報 条件文

（凡例）

○：編集できる

×：編集できない

−：指定できない

注※1　エージェントのJP1/Baseがバージョン10以降の場合だけ編集できます。

注※2　JP1/Baseのバージョンが，11-00以降の場合は，trap-intervalは設定不要です。

また，WMI/NetBIOS接続の場合に，ツリー表示領域でリモート監視のイベントログトラップ情報を選択したとき，［起動オプション］が異なります。

［起動オプション］

事前フィルターに指定するログ種別を選択します。

ログ種別を選択していない場合は，事前フィルターを使用しないため，すべてのWindowsイベントログを収集します。

ログ種別を選択している場合は，事前フィルターを使用して，選択しているログ種別に一致するWindowsイベントログのみを収集します。

5.10　［プロファイル追加］画面

［プロファイル追加］画面は，ログファイルトラップまたはリモート監視ログファイルトラップのプロファイルを追加する画面です。ログファイルトラップのプロファイルの追加は，エージェントのJP1/Baseのバージョンが09-10以降の場合に実行できます。

［プロファイル追加］画面の表示例を次に示します。

図5‒25　［プロファイル追加］画面の表示例（ログファイルトラップの場合）

図5‒26　［プロファイル追加］画面の表示例（リモート監視ログファイルトラップの場合）

［監視名］

ログファイルトラップまたはリモート監視ログファイルトラップの監視名を入力します。

入力できる文字数は1〜30バイトです。使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-），半角アンダーバー（_）です。

先頭の文字には，半角英数字を指定してください。文字列の英大文字・英小文字を区別しません。

監視名の詳細については，次のマニュアルを参照してください。

ログファイルトラップの場合は，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のjevlogstartコマンドおよびログファイルトラップ起動定義ファイルの説明を参照してください。

リモート監視ログファイルトラップの場合は，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」の「jcfallogstart」（1.　コマンド）を参照してください。

［クラスタID］

クラスタIDを指定するかどうかを設定します。

クラスタIDの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のログファイルトラップ起動定義ファイルの説明を参照してください。

［有効］

クラスタIDを指定する場合に，［有効］チェックボックスをチェックします。

デフォルトはチェックが外れている状態です。

［ID］

クラスタIDを入力します。入力できる文字数は2バイト以内です。指定できる値は，0〜99の半角数字です。デフォルトは0です。

［有効］チェックボックスのチェックが外れている場合，この項目は非活性になります。

5.11　［ログインユーザー一覧］画面

［ログインユーザー一覧］画面は，IM構成管理・ビューアーにログインしているユーザーの一覧を表示します。ほかのユーザーが排他権を獲得している場合は，何を編集している状態なのかを表示します。IM構成管理の管理者権限を持つユーザーは，強制的にほかのユーザーが獲得している排他権を解除できます。

［ログインユーザー一覧］画面の表示例を次に示します。

図5‒27　［ログインユーザー一覧］画面の表示例

［ログインユーザー一覧］画面に表示する項目を次に示します。

表5‒36　［ログインユーザー一覧］画面に表示する項目

表示項目

説明

ユーザー名

IM構成管理・ビューアーにログインしているユーザー名を表示します。

例：jp1admin

ホスト名

ユーザーがログインしているホストのホスト名を表示します。

例：HostA

IPアドレス

ユーザーがログインしているホストのIPアドレスを表示します。

例：10.208.40.40

ログイン日時

ユーザーがログインした日時を表示します。

例：2008/01/01 12:24:31

排他編集状態

ユーザーが獲得している排他編集権の状態を次の4種類の中から表示します。

プロファイル編集中

IM構成編集中

ホスト属性編集中

業務グループ編集中

［排他編集解除］

［排他編集解除］ボタンをクリックすると，ログインユーザー一覧で選択したユーザーの排他編集権を解除します。ただし，IM構成管理の管理者権限を持つユーザーしか実行できません。排他編集権を解除した場合，解除されたユーザーが編集中であったデータは廃棄されますので，注意してください。

［ヘルプ］

ヘルプを表示します。

5.12　［実行結果］画面

［実行結果］画面は，情報の反映や収集結果のメッセージを一覧表示する画面です。

［実行結果］画面の表示例を次に示します。

図5‒28　［実行結果］画面の表示例

［実行結果］画面に表示する項目を次に示します。

表5‒37　［実行結果］画面に表示する項目

表示項目

説明

ホスト名

実行対象となったホストのホスト名を表示します。

例：HostA

完了状態

処理の完了状態を次の3種類の中から表示します。

正常

警告

エラー

完了日時

処理が完了した日時を表示します。

例：2008/01/01 12:24:31

メッセージ

選択したホストに関するメッセージの一覧を表示します。

例：KNAN22017-E　ホスト(hostA)と通信できなかったため，ホスト情報の収集に失敗しました

［中断/閉じる］

［中断］ボタンをクリックすると，実行中の処理をキャンセルします。

処理が終了すると，［閉じる］ボタンに表示が変わります。

［閉じる］ボタンをクリックすると，［実行結果］画面を閉じます。

［ヘルプ］

ヘルプを表示します。

5.13　［ホスト交換］画面

［ホスト交換］画面は，上位ホストおよび下位ホストの関係を引き継いで，別のホストに変更する画面です。システム構成の追加や変更によって，システム構成中のホストをほかのマシンに入れ替えるときなどに使用します。

［ホスト交換］画面の表示例を次に示します。

図5‒29　［ホスト交換］画面の表示例

［ホスト交換］画面に表示する項目を次に示します。

［交換前ホスト］

［エージェント構成編集］画面および［リモート監視構成編集］画面のツリー表示領域で選択したホスト名を表示します。

［交換後ホスト］

交換前ホストと交換したいホストのホスト名を入力します。入力できる文字数は0〜255バイトです。使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-），半角ピリオド（.）です。

［ヘルプ］

ヘルプを表示します。

5.14　［業務グループの新規作成］画面

［業務グループの新規作成］画面は，業務グループを新しく作成する画面です。

［業務グループの新規作成］画面の表示例を次に示します。

図5‒30　［業務グループの新規作成］画面の表示例

［業務グループの新規作成］画面の表示項目を次に示します。

［業務グループ名］

業務グループ名を指定します。業務グループ名は，大文字・小文字を区別します。制御文字，スラッシュ（/），半角コンマ（,）は，使用できません。先頭および最後の文字に半角スペースは使用できません。また，システムでユニークな名称になるように指定してください。入力できる文字数は1〜255バイトです。デフォルトは空欄です。

なお，業務グループ名に環境依存文字などを使用すると定義に文字化けが発生することがあるため，使用しないでください。

［割り当てJP1資源グループ名］

業務グループに割り当てるJP1資源グループ名を指定します。JP1/Baseで設定した資源グループ名を指定してください。使用できる文字は，印刷できるASCII文字です。ただし，「" / [ ] ; : | = , + ? < >」，タブ，スペースを除きます。入力できる文字数は0〜64バイトです。デフォルトは空欄です。

［コメント］

業務グループに対するコメントを入力します。使用できる文字は，制御文字以外です。入力できる文字数は0〜80バイトです。デフォルトは空欄です。

5.15　［業務グループ基本情報編集］画面

［業務グループ基本情報編集］画面は，業務グループの基本情報を編集する画面です。なお，編集した内容を反映すると，セントラルコンソールの次の定義に指定された業務グループ・監視グループの名称も最新の名称に変更されます。

重要イベント定義

イベント検索条件

イベント取得フィルター（拡張モードの共通除外条件）

ユーザーフィルター

表示フィルター

相関イベント発行定義

自動アクション定義

アクション結果更新条件

コマンドボタン定義

重大度変更定義

表示メッセージ変更定義

発生元ホストマッピング定義

［業務グループ基本情報編集］画面の表示例を次に示します。

図5‒31　［業務グループ基本情報編集］画面の表示例

［業務グループ基本情報編集］画面の表示項目を次に示します。

［業務グループ名］

業務グループ名を指定します。業務グループ名は，大文字・小文字を区別します。制御文字，スラッシュ（/），半角コンマ（,）は，使用できません。先頭および最後の文字に半角スペースは使用できません。また，システムでユニークな名称になるように指定してください。入力できる文字数は1〜255バイトです。デフォルトは編集前の業務グループ名です。

なお，業務グループ名に環境依存文字などを使用すると定義に文字化けが発生することがあるため，使用しないでください。

［割り当てJP1資源グループ名］

業務グループに割り当てるJP1資源グループ名を指定します。使用できる文字は，印刷できるASCII文字です。ただし，「" / [ ] ; : | = , + ? < >」，タブ，スペースを除きます。入力できる文字数は0〜64バイトです。デフォルトは編集前の割り当てJP1資源グループ名です。

［コメント］

業務グループに対するコメントを入力します。使用できる文字は，制御文字以外です。入力できる文字数は0〜80バイトです。デフォルトは編集前のコメントです。

5.16　［監視グループの新規作成］画面

［監視グループの新規作成］画面は，監視グループを新しく作成する画面です。

［監視グループの新規作成］画面の表示例を次に示します。

図5‒32　［監視グループの新規作成］画面の表示例

［監視グループの新規作成］画面の表示項目を次に示します。

［監視グループ名］

監視グループ名を指定します。監視グループ名は，大文字・小文字を区別します。制御文字，スラッシュ（/），半角コンマ（,）は，使用できません。先頭および最後の文字に半角スペースは使用できません。また，同じシステムの階層内でユニークな名称になるように指定してください。入力できる文字数は1〜255バイトです。デフォルトは空欄です。

なお，監視グループ名に環境依存文字などを使用すると定義に文字化けが発生することがあるため，使用しないでください。

［コメント］

監視グループに対するコメントを入力します。使用できる文字は，制御文字以外です。入力できる文字数は0〜80バイトです。デフォルトは空欄です。

5.17　［監視グループ基本情報編集］画面

［監視グループ基本情報編集］画面は，監視グループの基本情報を編集する画面です。なお，編集した内容を反映すると，セントラルコンソールの次の定義に指定された業務グループ・監視グループの名称も最新の名称に変更されます。

重要イベント定義

イベント検索条件

イベント取得フィルター（拡張モードの共通除外条件）

ユーザーフィルター

表示フィルター

相関イベント発行定義

自動アクション定義

アクション結果更新条件

コマンドボタン定義

重大度変更定義

表示メッセージ変更定義

発生元ホストマッピング定義

［監視グループ基本情報編集］画面の表示例を次に示します。

図5‒33　［監視グループ基本情報編集］画面の表示例

［監視グループ基本情報編集］画面の表示項目を次に示します。

［監視グループ名］

監視グループ名を指定します。監視グループ名は，大文字・小文字を区別します。制御文字，スラッシュ（/），半角コンマ（,）は，使用できません。先頭および最後の文字に半角スペースは使用できません。また，同じシステムの階層内でユニークな名称になるように指定してください。入力できる文字数は1〜255バイトです。デフォルトは編集前の監視グループ名です。

なお，監視グループ名に環境依存文字などを使用すると定義に文字化けが発生することがあるため，使用しないでください。

［コメント］

監視グループに対するコメントを入力します。使用できる文字は，制御文字以外です。入力できる文字数は0〜80バイトです。デフォルトは編集前のコメントです。

5.18　［所属ホストの登録/登録解除］画面

［所属ホストの登録/登録解除］画面は，業務グループまたは監視グループに対して，ホストを登録または登録解除する画面です。

［所属ホストの登録/登録解除］画面の表示例を次に示します。

図5‒34　［所属ホストの登録/登録解除］画面の表示例（業務グループの場合）

［所属ホストの登録/登録解除］画面の表示項目を次に示します。

［登録候補ホスト］

登録できるホストの一覧を表示します。すでに登録されたホストは表示されません。業務グループにホストを登録する場合，ほかの業務グループに所属していないホストの一覧を表示します。また，監視グループにホストを登録する場合，監視グループが所属する業務グループに登録されたホストで，現在登録しようとしている監視グループに所属していないホストの一覧を表示します。

［登録候補ホスト］の一覧に表示する項目を示します。

表5‒38　登録候補ホストに表示する項目

表示項目

説明

ホスト名

ホスト名を表示します。

コメント

コメントを表示します。

監視グループ

ホストが属している監視グループのパスを表示します。パスはスラッシュ（/）で区切られます。複数の監視グループに属している場合は，コンマ（,）で区切って表示されます。

［登録済みホスト］

すでに登録されたホストの一覧を表示します。

［登録済みホスト］の一覧に表示する項目は，［登録候補ホスト］に表示される項目と同じです。

［登録］

［登録候補ホスト］で選択したホストを［登録済みホスト］に追加します。

［解除］

［登録済みホスト］で選択したホストを登録解除します。

5.19　［監視グループ名の変更］画面

［監視グループ名の変更］画面は，監視グループ名を変更する画面です。［IM構成管理］画面の［業務グループ］ページから，［編集］−［業務グループ］−［貼り付け］を選択して監視グループを貼り付けた場合に，貼り付け先に同じ名称の監視グループやホストがあったときに表示されます。

［監視グループ名の変更］画面の表示例を次に示します。

図5‒35　［監視グループ名の変更］画面の表示例

［監視グループ名の変更］画面に表示する項目を次に示します。

［監視グループ名］

変更後の監視グループ名を指定します。監視グループ名は，大文字・小文字を区別します。制御文字，スラッシュ（/），半角コンマ（,）は，使用できません。先頭および最後の文字に半角スペースは使用できません。また，同じシステムの階層内でユニークな名称になるように指定してください。入力できる文字数は1〜255バイトです。デフォルトは「元の監視グループ名（n）」です（n：2〜999の番号）。

なお，監視グループ名に環境依存文字などを使用すると定義に文字化けが発生することがあるため，使用しないでください。

5.20　［システム共通設定］画面

［システム共通設定］画面は，設定項目の値を共通の設定値として保存・管理する画面です。IM構成管理でリモート監視をする場合に，JP1/IM - Managerに情報を設定する画面です。

5.20.1　［WMI/NetBIOS］ページ

［システム共通設定］画面の［WMI/NetBIOS］ページは，WindowsのJP1/IM - Managerに接続した場合に表示されます。WMI接続の認証情報を共通の値にしたい場合に設定します。UNIXのJP1/IM - Managerの場合には表示されません。

［WMI/NetBIOS］ページの例を次に示します。

図5‒36　［WMI/NetBIOS］ページの表示例

［WMI/NetBIOS］ページの表示項目を次に示します。

［ユーザー名］

監視対象ホストのAdministrators権限を持つユーザーを指定します。ユーザー名は，大文字・小文字を区別しません。使用できる文字は，制御文字を除く半角英数字および記号です。入力できる文字数は0〜255バイトです。デフォルトは空欄です。なお，以前に設定した場合は以前に設定した文字列です。

ユーザー名以外の個所に文字を入力している場合，必須項目です。

［パスワード］

パスワードを指定します。パスワードは，大文字・小文字を区別します。使用できる文字は，制御文字を除く半角英数字および記号です。入力できる文字数は0〜255バイトです。デフォルトは空欄です。なお，以前に設定した場合は以前に設定した文字列を伏せ字「*」で表示します。

ユーザー名以外の個所に文字を入力している場合，必須項目です。

［パスワードの確認］

指定したパスワードを確認のためもう一度指定します。使用できる文字，文字数，デフォルトは，パスワードと同じです。

［ドメイン名］

ドメイン名を指定します。ドメイン名は，大文字・小文字を区別しません。使用できる文字は，制御文字を除く半角英数字および記号です。入力できる文字数は0〜255バイトです。デフォルトは空欄です。なお，以前に設定した場合は以前に設定した文字列です。

5.20.2　［SSH］ページ

UNIXの監視対象を監視する場合に，SSHの接続情報を設定する画面です。

［SSH］ページの例を次に示します。

図5‒37　［SSH］ページの表示例

［SSH］ページの表示項目を次に示します。

［ユーザー名］

ユーザー名を指定します。ユーザー名は，大文字・小文字を区別します。使用できる文字は，制御文字を除く半角英数字および記号です。入力できる文字数は0〜255バイトです。デフォルトはrootです。

［ポート番号］

ポート番号を指定します。指定できる値は，1〜65,535の半角数字です。デフォルトは22または以前設定した数字です。

［秘密鍵ファイル名］

秘密鍵のファイルパスを絶対パスで指定します。UNIXでは，秘密鍵のファイルパスの大文字・小文字を区別します。使用できる文字は，制御文字以外です。入力できる文字数は0〜4,096バイトです。デフォルトは空欄です。パスに空白を含む場合でも，ダブルクォーテーション（"）で囲まないでください。なお，以前に設定した場合は「入力済み」と表示されます。

5.20.3　［IMホストアカウント］ページ

［システム共通設定］画面の［IMホストアカウント］ページは，WindowsのJP1/IM - Managerに接続した場合に表示されます。UNIXのJP1/IM - Managerの場合には表示されません。［IMホストアカウント］ページの設定を変更した場合は，JP1/IM - Managerサービスを再起動してください。

［IMホストアカウント］ページの例を次に示します。

図5‒38　［IMホストアカウント］ページの表示例

［IMホストアカウント］ページの表示項目を次に示します。

［ユーザー名］

リモート監視で収集用のプロセスを起動するためのユーザーを指定します。JP1/IM - ManagerがインストールされているホストのAdministrators権限を持つユーザーを指定してください。ユーザー名は，大文字・小文字を区別しません。使用できる文字は，制御文字を除く半角英数字および記号です。入力できる文字数は0〜255バイトです。デフォルトは空欄です。なお，以前に設定した場合は以前に設定した文字列です。

ユーザー名以外の個所に文字を入力している場合，必須項目です。

システム共通設定のIMホストアカウントに関する注意事項については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド」の「8.6.9(2) システム共通設定のIMホストアカウントに関する注意事項」を参照してください。

［パスワード］

パスワードを指定します。パスワードは，大文字・小文字を区別します。使用できる文字は，制御文字を除く半角英数字および記号です。入力できる文字数は0〜255バイトです。デフォルトは空欄です。なお，以前に設定した場合は以前に設定した文字列を伏せ字「*」で表示します。

ユーザー名以外の個所に文字を入力している場合，必須項目です。

［パスワードの確認］

指定したパスワードを確認のためもう一度指定します。使用できる文字，文字数，およびデフォルトは，パスワードと同じです。

［ドメイン名］

ドメイン名を指定します。ドメイン名は，大文字・小文字を区別しません。使用できる文字は，制御文字を除く半角英数字および記号です。入力できる文字数は0〜255バイトです。デフォルトは空欄です。なお，以前に設定した場合は以前に設定した文字列です。

索引

B

BJEX

応答待ちイベントを管理するときの画面[1]

BJEX連携時の画面

［イベント検索条件設定］画面[1]

［イベントコンソール］画面[1]

［イベント詳細］画面[1]

［応答入力］画面[1]

画面遷移[1]

［関連イベント一覧］画面[1]

フィルターの条件定義画面[1]

［ユーザー環境設定］画面[1]

I

［IM構成管理］画面

［IM構成］ページ[1]

［業務グループ］ページ[1]

［ホスト一覧］ページ[1]

J

JP1/AS

応答待ちイベントを管理するときの画面[1]

JP1/AS連携時の画面

［イベント検索条件設定］画面[1]

［イベントコンソール］画面[1]

［イベント詳細］画面[1]

［応答入力］画面[1]

画面遷移[1]

［関連イベント一覧］画面[1]

フィルターの条件定義画面[1]

［ユーザー環境設定］画面[1]

あ

［アイコン選択］画面[1]

［アクション結果一覧］画面[1]

［アクション結果］画面[1]

［アクション結果更新条件設定］画面[1]

［アクション結果詳細］画面[1]

［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面（互換用）[1]

［アクション詳細設定］画面[1]、[2]

［アクション詳細設定］画面（互換用）[1]

［アクション設定］画面[1]

い

［イベント検索条件設定］画面[1]

JP1/Baseのバージョンによる検索機能の制限事項[1]

イベントコンソール[1]

［イベントコンソール］画面

［イベント監視］ページ[1]

［イベント検索］ページ[1]

［重要イベント］ページ[1]

［イベント取得条件一覧］画面[1]

［イベント取得条件設定］画面[1]

［イベント取得条件設定］画面（互換用）[1]

［イベント詳細（編集）］画面[1]

［イベント詳細］画面[1]

［イベント情報マッピング詳細定義］画面[1]

［イベント情報マッピング定義］画面[1]

お

応答待ちイベントを管理するときの画面[1]

オプションに関する画面[1]

か

［ガイド］画面[1]

［拡張属性（共通情報/固有情報）設定］画面[1]

［拡張属性編集］画面[1]

［拡張属性編集］画面（互換用）[1]

画面

IM構成管理[1]

IM構成管理（［IM構成］ページ）[1]

IM構成管理（［業務グループ］ページ）[1]

IM構成管理（［ホスト一覧］ページ）[1]

アイコン選択[1]

アクション結果[1]

アクション結果一覧[1]

アクション結果更新条件設定[1]

アクション結果詳細[1]

アクション詳細設定[1]、[2]

アクション詳細設定（イベント拡張情報）（互換用）[1]

アクション詳細設定（互換用）[1]

アクション設定[1]

イベント検索条件設定[1]

イベントコンソール[1]

イベントコンソール（［イベント監視］ページ）[1]

イベントコンソール（［イベント検索］ページ）[1]

イベントコンソール（［重要イベント］ページ）[1]

イベント取得条件一覧[1]

イベント取得条件設定[1]

イベント取得条件設定（互換用）[1]

イベント詳細[1]

イベント詳細（編集）[1]

イベント情報マッピング詳細定義[1]

イベント情報マッピング定義[1]

エージェント構成編集[1]

ガイド[1]

拡張属性（共通情報/固有情報）設定[1]

拡張属性編集[1]

拡張属性編集（互換用）[1]

仮想化管理設定[1]

監視グループ基本情報編集[1]

監視グループの新規作成[1]

監視グループ名の変更[1]

監視ツリー[1]

監視ツリー(編集中)[1]

関連イベント一覧（集約）[1]

関連イベント一覧（相関）[1]

基本情報設定[1]

基本情報編集[1]、[2]

共通条件詳細設定[1]

共通条件設定[1]

共通除外条件設定[1]

共通除外条件設定(拡張)[1]

業務グループ基本情報編集[1]

業務グループの新規作成[1]

［繰り返しイベント条件一覧］画面[1]

繰り返しイベント条件設定[1]

繰り返しイベント条件設定（［オプション］ページ）[1]

繰り返しイベント条件設定（［基本設定］ページ）[1]

検索[1]

個別条件編集[1]

コマンド実行[1]

コマンド実行内容プレビュー[1]

固有の拡張属性条件詳細設定[1]

固有の拡張属性条件設定[1]

システム環境設定[1]

システム環境設定（［全般］ページ）[1]

システム環境設定（［通信］ページ）[1]

システム環境設定（［表示］ページ）[1]

システム共通設定[1]

実行結果[1]

自動生成−構成選択[1]

重大度変更定義設定[1]

重要イベント定義[1]

状態変更条件設定[1]

所属ホストの登録/登録解除[1]

新規監視ノード作成[1]

注意事項[1]

追加重大度変更定義設定[1]

追加表示メッセージ変更定義設定[1]

統合機能メニュー[1]

背景画像設定[1]

ビジュアルアイコン選択[1]

ビジュアル監視（監視用）[1]

ビジュアル監視（編集中）[1]

ビジュアル監視画面一覧編集[1]

ビジュアル監視画面を開く[1]

表示フィルター一覧[1]

表示フィルター設定[1]

表示メッセージ変更定義設定[1]

プロパティ[1]

プロパティ（［イベント発行条件］ページ）[1]

プロパティ（［基本情報］ページ）[1]

プロパティ（［状態変更条件］ページ）[1]

プロパティ（［全般］ページ）[1]

プロファイル追加[1]

プロファイル表示/編集[1]

プロファイル表示/編集（［設定ファイル］ページ）[1]

プロファイル表示/編集（［有効設定情報］ページ）[1]

ホスト交換[1]

ホスト選択[1]

ホスト属性編集[1]

ホスト登録[1]

ユーザー環境設定[1]

ユーザーフィルター詳細設定[1]

ユーザーフィルター設定[1]

リモート監視構成編集[1]

リモート監視設定[1]

ログイン[1]

ログインユーザー一覧[1]、[2]

画面遷移[1]

画面操作上の注意事項[1]

［監視ツリー(編集中)］画面[1]

［監視ツリー］画面[1]

［関連イベント一覧（集約）］画面[1]

［関連イベント一覧（相関）］画面[1]

［関連イベント一覧］に相関元イベントを表示できない場合[1]

き

［基本情報設定］画面[1]

［基本情報編集］画面[1]、[2]

［共通条件詳細設定］画面[1]

［共通条件設定］画面[1]

［共通除外条件設定(拡張)］画面[1]

［共通除外条件設定］画面[1]

く

［繰り返しイベント条件一覧］画面[1]

［繰り返しイベント条件設定］画面[1]

［オプション］ページ[1]

［基本設定］ページ[1]

け

［検索］画面[1]

こ

［個別条件編集］画面[1]

［コマンド実行］画面[1]

［コマンド実行内容プレビュー］画面[1]

［固有の拡張属性条件詳細設定］画面[1]

［固有の拡張属性条件設定］画面[1]

し

［システム環境設定］画面[1]

［全般］ページ[1]

［通信］ページ[1]

［表示］ページ[1]

［自動生成−構成選択］画面[1]

［重大度変更定義一覧］画面[1]

［重大度変更定義設定］画面[1]

集約開始イベントまたは繰り返しイベントを表示できない場合[1]

［重要イベント定義］画面[1]

［状態変更条件設定］画面[1]

［新規監視ノード作成］画面[1]

す

スライダー[1]

せ

セントラルスコープ

［監視ツリー(編集中)］画面[1]

た

対処アクションに関する画面[1]

対処状況マーク[1]

ダッシュボードに関する画面[1]

つ

［追加重大度変更定義設定］画面[1]

［追加表示メッセージ変更定義設定］画面[1]

と

［統合オペレーション・ビューアー］画面（ダッシュボード）

［IMクライアント一覧］画面[1]

［下位マネージャー一覧］画面[1]

［初期シークレット表示］画面[1]

［対処アクション結果一覧］画面[1]

［対処アクション結果詳細］画面[1]

［対処アクション実行］画面[1]

［対処アクション実行内容プレビュー］画面[1]

［ダッシュボード］タブの構成[1]

［ダッシュボード設定］画面[1]

注意事項[1]

［統合エージェント一覧］画面[1]

［パネル追加］画面[1]

［マネージャーの定義ファイル一覧］画面と［定義ファイル一覧(ホスト名)］画面[1]

［統合オペレーション・ビューアー］画面

［関連ノード］タブ[1]

［業務フロー］タブ[1]

［パフォーマンス］タブ[1]

［イベント一覧］領域[1]

概要[1]

［カスタムUI］タブ[1]

［稼働状況］領域[1]

関連ノードアイコンの種類[1]

［繰り返しイベント一覧］[1]

検索結果形式[1]

サンバースト形式[1]

［詳細表示］領域[1]

［タブ］領域[1]

ツリー形式[1]

［提案］タブ[1]

［トレンド］タブ[1]

［ノードの追加］画面[1]

連携製品から取得できるメトリック[1]

［連携ユニット］画面[1]

［統合機能メニュー］画面[1]

特定の重大度を指定したイベントとJP1/SESイベントの両方を取得したい場合[1]

は

［背景画像設定］画面[1]

背景色[1]

設定[1]

ひ

［ビジュアルアイコン選択］画面[1]

［ビジュアル監視（編集中）］画面[1]

［ビジュアル監視］画面（監視用）[1]

［ビジュアル監視画面一覧編集］画面[1]

［ビジュアル監視画面を開く］画面[1]

［表示開始位置指定］領域[1]

［表示フィルター一覧］画面[1]

［表示フィルター設定］画面[1]

［表示メッセージ変更定義一覧］画面[1]

［表示メッセージ変更定義設定］画面[1]

ふ

［プロパティ］画面[1]

［イベント発行条件］ページ[1]

［基本情報］ページ[1]

［状態変更条件］ページ[1]

［全般］ページ[1]

［プロファイル表示/編集］画面

［設定ファイル］ページ[1]

［有効設定情報］ページ[1]

め

メニュー項目

［IM構成管理］画面のメニュー項目[1]

［イベントコンソール］画面のメニュー項目[1]

［エージェント構成編集］画面のメニュー項目[1]

［監視ツリー(編集中)］画面のメニュー項目[1]

［監視ツリー］画面のメニュー項目[1]

［プロファイル表示/編集］画面のメニュー項目[1]

［リモート監視構成編集］画面のメニュー項目[1]

メモ情報の設定機能[1]

ゆ

［ユーザー環境設定］画面[1]

［ユーザーフィルター詳細設定］画面[1]

［ユーザーフィルター設定］画面[1]

ろ

［ログイン］画面[1]

IM構成管理[1]

インテリジェント統合管理基盤[1]

セントラルコンソールおよびセントラルスコープ[1]

［ログインユーザー一覧］画面[1]