JP1 Version 13　統合管理 基本ガイド

3021-3-L01-10

前書き

対象製品

適用OSのバージョン，JP1/Integrated Management 3 - Manager，およびJP1/Integrated Management 3 - Viewが前提とするサービスパックやパッチなどの詳細については各製品のリリースノートで確認してください。

●JP1/Integrated Management 3 - Manager（適用OS：Windows）

P-2A2C-8EDL JP1/Integrated Management 3 - Manager 13-01以降

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A2C-9MDL JP1/Integrated Management 3 - Manager 13-01以降 (適用OS: Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016)

P-CC2A2C-6HDL JP1/Integrated Management 3 - View 13-00以降 (適用OS: Windows 11，Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows 10)

P-CC2A2C-9GDL JP1/Integrated Management 3 - Agent 13-01以降 (適用OS: Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016)

P-CC842C-9GDL JP1/Integrated Management 3 - Agent 13-01以降 (適用OS: Linux 9，Linux 8，Linux 7，Oracle Linux 9，Oracle Linux 8，Oracle Linux 7，SUSE Linux 15，SUSE Linux 12，Amazon Linux 2023)

P-CC2A2C-6LDL JP1/Base 13-00以降 (適用OS: Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016)

P-CC842C-6LDL JP1/Base 13-00以降 (適用OS: Linux 9，Linux 8，Linux 7，Oracle Linux 9，Oracle Linux 8，Oracle Linux 7，SUSE Linux 15，SUSE Linux 12，Amazon Linux 2023)

P-CC1M2C-6LDL JP1/Base 13-00以降 (適用OS: AIX)

●JP1/Integrated Management 3 - Manager（適用OS：Linux）

P-842C-8EDL JP1/Integrated Management 3 - Manager 13-01以降

製品構成一覧および内訳形名

P-CC842C-9MDL JP1/Integrated Management 3 - Manager 13-01以降 (適用OS: Linux 9，Linux 8，Linux 7，Oracle Linux 9，Oracle Linux 8，Oracle Linux 7，Amazon Linux 2023)

P-CC9W2C-9MDL JP1/Integrated Management 3 - Manager 13-01以降 (適用OS: SUSE Linux 15，SUSE Linux 12)

P-CC2A2C-6HDL JP1/Integrated Management 3 - View 13-00以降 (適用OS: Windows 11，Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows 10)

P-CC2A2C-9GDL JP1/Integrated Management 3 - Agent 13-01以降 (適用OS: Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016)

P-CC842C-9GDL JP1/Integrated Management 3 - Agent 13-01以降 (適用OS: Linux 9，Linux 8，Linux 7，Oracle Linux 9，Oracle Linux 8，Oracle Linux 7，SUSE Linux 15，SUSE Linux 12，Amazon Linux 2023)

P-CC2A2C-6LDL JP1/Base 13-00以降 (適用OS: Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016)

P-CC842C-6LDL JP1/Base 13-00以降 (適用OS: Linux 9，Linux 8，Linux 7，Oracle Linux 9，Oracle Linux 8，Oracle Linux 7，SUSE Linux 15，SUSE Linux 12，Amazon Linux 2023)

P-CC1M2C-6LDL JP1/Base 13-00以降 (適用OS: AIX)

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，JP1は，株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Active Directoryは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

AIXは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

AMDは，Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。

BSAFEは，Dell Inc. またはその子会社の商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoftは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

Oracle(R)，Java及びMySQLは，Oracle，その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

Red Hat is a registered trademark of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.

Red Hatは，米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc.の登録商標です。

すべてのSPARC商標は，米国SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標がついた製品は，米国Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。

SAP，および本文書に記載されたその他の SAP 製品，サービス，ならびにそれぞれのロゴは，ドイツおよびその他の国々における SAP SE の商標または登録商標です。

UNIXは，The Open Groupの登録商標です。

Windowsは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

Windows Serverは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

本製品は，米国Dell Inc.のDell BSAFE(TM)ソフトウェアを搭載しています。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

This product includes software developed by Ben Laurie for use in the Apache-SSL HTTP server project.

Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).

Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/

This product includes software developed by Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com> for use in the mod_ssl project (http://www.modssl.org/).

This product includes software developed by Andy Clark.

This product includes software developed by Daisuke Okajima and Kohsuke Kawaguchi (http://relaxngcc.sf.net/).

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

This product includes software developed by the Java Apache Project for use in the Apache JServ servlet engine project (http://java.apache.org/).

Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

発行

2024年3月　3021-3-L01-10

著作権

Copyright (C) 2023, 2024 Hitachi, Ltd.

Copyright (C) 2023, 2024 Hitachi Solutions, Ltd.

奥付

マニュアル発行元

株式会社 日立製作所

〒100‒8280　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

変更内容

変更内容(3021-3-L01-10)　JP1/Integrated Management 3 - Manager　13-01

追加・変更内容

変更個所

JP1/IM - Agentのインストール（Windowsの場合）の手順に，初期シークレットを確認（発行）する手順を追加した。

2.4.7(1)，2.4.7(2)

エージェントとしてAIX版のJP1/Baseを追加した。

−

次の適用OSを追加した。

Amazon Linux 2023

−

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめにお読みください

このマニュアルは，JP1/Integrated Management 3 - Manager，JP1/Integrated Management 3 - View，およびJP1/Integrated Management 3 - Agentの主な構築・運用方法を運用サイクルに合わせて説明したものです。JP1/Integrated Management 3 - Managerの機能を使用目的に合わせて知りたい方は，最初にこのマニュアルをお読みください。

JP1/Integrated Management 3 - Manager，JP1/Integrated Management 3 - View，およびJP1/Integrated Management 3 - Agentを総称してJP1/IMと表記することがあります。

マニュアルの読み方

各画面での操作は，次に示す環境を前提としています。

マネージャーでの操作

Windows Server 2016，またはLinux 7を使用している環境

ビューアーでの操作

Windows 10を使用している環境

製品の改良などによって，このマニュアルに掲載されている画面はご使用の製品画面と一部異なることがあります。あらかじめご了承ください。

なお，JP1/IMには，このマニュアルを含め7冊のマニュアルがあります。このマニュアルで説明している構築・運用方法の詳細について示していますので，必要に応じてお読みください。

対象読者の方の目的に応じた読書手順の例を次の図に示します。

このマニュアルで表記している「Administrators権限」とは，ローカルPCに対するAdministrators権限です。ローカルPCに対してAdministrators権限を持つユーザーであれば，ローカルユーザー，ドメインユーザー，およびActive Directory環境で動作に違いはありません。

このマニュアルでは，Windows版のJP1/IMおよびJP1/Baseのインストール先フォルダを，置き換え文字で表記しています。

Viewパス

Managerパス

Consoleパス

Scopeパス

Agentパス

Baseパス

これらの置き換え文字の詳細については，「付録G　このマニュアルの参考情報」を参照してください。

1　概要

ここでは，JP1/IMでできること，このマニュアルの内容について説明します。

1.1　このマニュアルで説明すること

このマニュアルは，JP1/IMを使用してオープンプラットフォームのシステムを管理するインフラを管理，運用，操作される方，および導入を検討している方を対象読者とします。具体的には次の方を対象とします。

JP1/IMの概要や基本的な使い方を理解しようとしているシステム管理者，およびオペレータ

システムで発生する事象を一元監視するため，JP1/IMの導入を検討されている方

このマニュアルは，サポートサービスを契約していないお客様でもご利用いただけます。

このマニュアルでは，対象読者の方が統合オペレーション・ビューアーを使ってITシステム全体の健全性を把握し，事象の監視・管理を始めるための，インストール，セットアップ，および各機能の設定手順を説明します。さらに，監視の応用として，メール通知機能，ビジュアル監視，およびJP1/IMを使いこなすための機能を付録で紹介します。

なお，このマニュアルでは次の図に示すような，監視対象のホスト（エージェント）とJP1/Integrated Management 3 - Managerがインストールされた管理サーバ（マネージャー）が，2階層の階層関係であるシステムを前提に操作手順を説明します。

1.2　JP1/IMでできること

企業でのビジネスを支えるシステムは，大規模化，複雑化していて，システムの運用管理が重要な課題となっています。また，定型的な業務の多くは自動化による効率向上が進む一方，複数の情報やナレッジの関連付けし，判断や推論を必要とする非定型業務は，IT運用の効率向上や個人スキルへの依存から脱却できない状況です。

JP1/IMは，システムで管理する多様なデータとその関連性やナレッジ（知識）を統合管理し，それらを活用したシステムの運用を支援する基盤（インテリジェント統合管理基盤）を提供します。管理目的に合わせた一元管理と運用作業の統合化によって，システム運用管理を最適化します。

JP1/IMの特長を次に示します。

JP1/IM - Manager（インテリジェント統合管理基盤）のビューアー（統合オペレーション・ビューアー）よるITシステム全体の可視化による状況把握とシステム構成要素の関連性の確認

JP1イベント（以下，イベントと略します）による事象の一元管理とシステムの集中監視

問題発生の検知と通知

JP1/IMを基点とした問題調査・対策での作業の統合

システムの階層構成およびホストの設定の一元管理

JP1/IMを導入すると，これらの特長によって，システム運用管理での監視や操作をJP1/IMを基点とした一連の運用管理作業に統合し，複雑な運用作業を簡素化できます。

JP1/IMの概要を次の図に示します。

図1‒1　JP1/IMの概要

JP1/IMのインテリジェント統合管理基盤では，IT基盤の状況からITシステムの健全性を評価し，影響のあるジョブ情報や稼働情報などシステム内のデータの関連性を統合オペレーション・ビューアー（WWWブラウザー）で可視化し，状況に応じた対処を実行できます。また，イベント管理では，専用のGUIを使用してシステム内で発生するイベントを基点とした事象の監視・管理ができます。

JP1/IMの主要な機能を次の図に示します。

図1‒2　インテリジェント統合管理基盤の主要な機能

図1‒3　イベント管理の主要な機能

2　JP1/IMのインストールおよびセットアップ

ここでは，JP1/IM，JP1/Baseのインストール・セットアップ手順について説明します。

2.1　基本的な構成のシステムとは

JP1/IMを導入してシステムの監視を始めるために，このマニュアルで構築する基本的な構成のシステムを説明します。なお，このマニュアルでは，JP1/IM - Managerが提供するシステムをシステムと総称します。

システムは，イベントやホストを管理するマネージャー，監視対象となるエージェント，システムを監視・操作するビューアーで構成されます。このマニュアルでは，マネージャーの下位にエージェントがある2階層構成のシステムを，基本的な構成のシステムとします。

図2‒1　基本的な構成のシステム

この例では，システム管理者はビューアーから，JP1ユーザー名「jp1admin」でログインし，管理サーバ（kanri）というマネージャーに転送されたイベント，およびマネージャーが発行したイベントをビューアーで監視します。マネージャーには営業部に所属しているエージェント（hostA，hostB）と，商品企画部に所属しているエージェント（host1，host2）が発行したイベントが，転送されます。

なお，図中のすべてのホストはNICが1枚で，一つのIPアドレスだけを割り当てられているとします。システム内のホストにNICが複数ある場合，およびNICに複数のIPアドレスが割り当てられている場合の設定については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のJP1/Baseの通信方式について書かれた個所を参照してください。

2.2　インストール前の準備

ここでは，JP1/IMおよび前提製品のJP1/Baseをインストールする前に必要な準備を説明します。

2.2.1　インストールする製品の準備

次の製品を事前に準備してください。なお，このマニュアルでは，インストールするすべての製品はバージョンが13-00以降であるとします。

マネージャー

JP1/Integrated Management 3 - Manager

JP1/Base

エージェント

次のどちらかが必要です。

JP1/Integrated Management 3 - Agent

JP1/Base

ビューアー

JP1/Integrated Management 3 - View※

注※

インテリジェント統合管理基盤だけを利用する場合は必要ありません。

関連項目

導入・設計ガイド　1.5　JP1/IM - Managerの構成

2.2.2　前提OSおよびOS環境の構築

(1)　前提OS

マネージャー，エージェント，およびビューアーの前提OSを次に示します。

マネージャー

Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016

Linux 9，Linux 8，Linux 7，Oracle Linux 9，Oracle Linux 8，Oracle Linux 7，SUSE Linux 15，SUSE Linux 12

エージェント

Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016

AIX※

Linux 9，Linux 8，Linux 7，Oracle Linux 9，Oracle Linux 8，Oracle Linux 7，SUSE Linux 15，SUSE Linux 12

注※　エージェントがJP1/Integrated Management 3 - Agentの場合は，サポート対象外です。

ビューアー

Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows 11，Windows 10

このマニュアルでは，WindowsおよびLinux環境のインストール・セットアップ手順を説明します。

(2)　インストールに必要なOS環境の構築

JP1/IM - Manager，JP1/IM - View，およびJP1/Baseのリリースノートを参照して，次の作業を実施する必要があります。

JP1/IMおよびJP1/Baseが前提とするサービスパックやパッチをOSに適用する。

IMデータベースを使用する場合，ホスト名を，半角英数字，-，.（ピリオド）で構成される32文字以内の文字列に設定します。

（Linux限定）JP1/IMの構成に合わせて，カーネルパラメーターを調整する。

関連項目

構築ガイド　1.2.2　システム環境の構築（Windowsの場合）

構築ガイド　2.2.2　システム環境の構築（UNIXの場合）

2.2.3　インストールに必要なメモリ，ディスク容量

インストールに必要なメモリ所要量およびディスク占有量は，運用環境によって異なります。詳細は，JP1/IM - Manager，JP1/IM - View，およびJP1/Baseのリリースノートを参照してください。

2.2.4　前提となるOSの言語設定

JP1/IM - Manager，JP1/IM - View，JP1/IM - Agent，およびJP1/BaseをインストールするホストのOSの言語設定が，同じ言語になっているかを確認します。

前提となるOSの言語設定を，次の表に示します。ここで示す言語設定になっていない場合，文字化けが発生することがあるため，必ず確認してください。

OS

確認項目

設定値

日本語

英語

中国語

Windows

コントロールパネルの地域と言語の設定内容

日本語

英語

中国語（簡体字）

Linux

LANG環境変数の値

ja_JP.UTF-8，またはja_JP.utf8

C，en_US.UTF-8，またはen_US.utf8

zh_CN.gb18030

2.2.5　JP1/IMが使用するポートの設定

ファイアウォールのホストでJP1/IMを使用する場合，自ホスト内の通信でJP1/IMが使うすべてのポートを通過できるように設定してください。ポート番号については「付録D　ポート番号」を参照してください。ファイアウォールの通過方向については，「付録D.3　ファイアウォールの通過方向」を参照してください。

2.2.6　名前解決の設定

システム内で互いのホストを一意に名前解決できるように設定してください。

（Linux限定）自ホストが名前解決できるかの確認

pingコマンドを実行して，自ホストのホスト名を，接続しているLAN環境のIPアドレス（ループバックアドレス以外のIPアドレス）で名前解決できることを確認する必要があります。名前解決できない場合はJP1/IM - Agent，JP1/Baseが正常に動作しないため，hostsファイルの設定を見直してください。

関連項目

JP1/Base 運用ガイド　JP1/Baseの通信方式について書かれた個所

2.3　JP1/IMのインストールおよびセットアップの流れ

マネージャー，エージェント，およびビューアーの場合に分けて，インストールおよびセットアップの流れを説明します。

マネージャーの場合

前提製品であるJP1/Base，およびJP1/IM - Managerをインストールします。また，JP1/IM - ManagerにログインするためにJP1/Baseのユーザー認証を設定し，このマニュアルで説明するJP1/IM - Managerの機能を使用するためにIMデータベースをセットアップします。

インストールおよびセットアップが完了したあと，IM構成管理でシステムの階層構成を設定します。

エージェントがJP1/IM - Agentの場合

発行したイベントをマネージャーで管理するために，JP1/IM - Agentをインストールします。

エージェントがJP1/Baseの場合

発行したイベントをマネージャーで管理するために，JP1/Baseをインストールします。

ビューアー（GUI提供プログラム）の場合

JP1/IM - ManagerをGUIで操作するためにJP1/IM - Viewをインストールします。また，IM構成管理をGUIで操作するためにIM構成管理・ビューアーをセットアップします。

なお，インテリジェント統合管理基盤だけを利用する場合，ビューアー（GUI提供プログラム）のインストールは必要ありません。

2.4　インストールおよびセットアップ（Windowsの場合）

Windows版のJP1/IMでシステムの監視を始める際の，インストールおよびセットアップの手順を説明します。

2.4.1　前提製品のインストール（Windowsの場合）

JP1/IMでシステムの監視を始める前に，マネージャーとするホストにJP1/Baseをインストールする必要があります。JP1/Baseをエージェントとしても使用する場合は，エージェントとするホストにもJP1/Baseをインストールします。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

インストールを実施するホストのOSがJP1/Baseの前提OSである。

インストールを実施するOSユーザーがAdministrators権限を所有している。

操作手順

JP1/Baseの提供媒体をドライブに入れます。

起動したインストーラーの指示に従ってインストールを進めてください。インストール時には，次の項目を設定します。

ユーザー情報

インストール先フォルダ

インストール先フォルダの初期設定は次のとおりです。

x86環境の場合：

システムドライブ:¥Program Files¥Hitachi¥JP1Base

x64環境の場合：

システムドライブ:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥JP1Base

x64環境の場合，システムドライブ:¥Program Files¥配下にはインストールしないでください。64ビットモジュールとの混在によって，動作上問題が発生するおそれがあります。また，ほかの製品のインストール先フォルダと同じフォルダにインストールしないでください。

自動セットアップ処理

［セットアップ処理を行う］をチェックすると，自動で初期設定がされ，インストール完了後すぐに運用できる状態になります。インストールするホストのOSユーザー名とそのパスワードの入力画面が表示されるため，OSユーザー名とパスワードを入力してください。入力したOSユーザー名とパスワードは，初期設定で登録されるJP1ユーザー（jp1admin）とのユーザーマッピングで使用されます。ユーザーマッピングの詳細については，「4.2.1　ユーザーマッピングの設定」を参照してください。

なお，このマニュアルでは特に断り書きがない場合，自動セットアップで設定したものとして説明します。

再起動を要求された場合は，Windowsを再起動します。

2.4.2　前提製品のセットアップ（Windowsの場合）

ここでは，JP1/Baseのセットアップのうち，ユーザー認証の設定について説明します。

(1)　認証サーバを設定する（Windowsの場合）

JP1/IM - Managerにログインするために，マネージャーでユーザー認証を設定します。認証サーバはプライマリー，セカンダリーの2台まで設定できます。

JP1/Baseのインストール時に自動セットアップ処理を実施した場合は，認証サーバに自ホストが設定されます。自動セットアップ処理を実施していない場合，および認証サーバに設定するホストを追加・変更する場合は，次に示す手順で設定してください。

前提条件

認証サーバに設定したいホストを，hostsファイルまたはDNSサーバによって名前解決できる必要があります。

操作手順

Windowsスタートメニューから［すべてのプログラム］−［JP1_Base］−［JP1_Base Setup］を選択して［JP1/Base環境設定］ダイアログボックスを表示します。

［認証サーバの検索順序］の［追加］または［変更］ボタンをクリックして［認証サーバ］ダイアログボックスを表示します。

認証サーバに設定したいホストのホスト名を入力して［OK］ボタンをクリックします。

なお，［認証サーバの検索順序］に表示されるホストのうち，上に表示されているホストがプライマリー認証サーバです。

関連項目

JP1/Base 運用ガイド　ユーザー認証の設定について書かれた個所

(2)　認証サーバへJP1ユーザーを登録する（Windowsの場合）

プライマリー認証サーバにJP1ユーザーを登録します。

JP1/Baseのインストール時に，JP1ユーザー名およびパスワードにjp1adminが自動で設定されます。JP1ユーザーを追加する場合は，次に示す手順で設定してください。

前提条件

プライマリー認証サーバが指定されている必要があります。

操作手順

Windowsスタートメニューから［すべてのプログラム］−［JP1_Base］−［JP1_Base Setup］を選択して［JP1/Base環境設定］ダイアログボックスを表示します。

［認証サーバの検索順序］に表示されているプライマリー認証サーバのホスト名をクリックして，［JP1ユーザー］を活性化します。

［JP1ユーザー］の［追加］ボタンをクリックして［JP1ユーザー］ダイアログボックスを表示します。

JP1ユーザー名，およびパスワードを入力して［OK］ボタンをクリックします。

次の条件に従ってJP1ユーザー名，およびパスワードを登録してください。

対象

文字数

大文字・小文字の区別

使用できる文字列

JP1ユーザー名

1〜31バイト

区別しない

半角英数字記号（* / ¥ " ' ^ [ ] { } ( ) : ; | = , + ? < > およびスペース，タブを除く）

パスワード

6〜32バイト

区別する

半角英数字記号（¥ " : およびスペース，タブを除く）

関連項目

JP1/Base 運用ガイド　GUIを使ってJP1ユーザーを設定する手順について書かれた個所

(3)　JP1ユーザーの操作権限について（Windowsの場合）

JP1ユーザーには，ユーザーごとに操作権限が与えられています。この操作権限を，JP1権限レベルと呼びます。

このマニュアルでのシステム管理者（jp1admin）のJP1権限レベルは，JP1_Console_Admin権限およびJP1_CF_Admin権限です。

JP1_Console_Admin権限は，セントラルコンソールおよびセントラルスコープを操作するときに必要な権限です。

JP1_CF_Admin権限は，IM構成管理を操作するときに必要な権限です。

なお，JP1/Baseのインストール時に自動セットアップ処理を実施した場合は，システム管理者に必要なJP1権限レベルが設定されます。自動セットアップ処理を実施していない場合，およびシステム管理者以外のJP1ユーザーを登録する場合は，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のJP1ユーザーの操作権限について書かれた個所を参照してください。

関連項目

導入・設計ガイド　9.4.1　JP1ユーザーの管理

2.4.3　JP1/IMのインストール（Windowsの場合）

ここでは，JP1/IM - ManagerおよびJP1/IM - Viewをインストールする手順について説明します。

(1)　JP1/IM - Managerをインストールする（Windowsの場合）

JP1/IM - ManagerをインストールするマシンにAdministrators権限でログオンしたあと，すべてのプログラムが停止している状態でJP1/IM - Managerをインストールします。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

インストールを実施するホストのOSがJP1/IM - Managerの前提OSである。

インストールを実施するOSユーザーがAdministrators権限を所有している。

JP1/Baseがインストールされている。

操作手順

すべてのプログラムを終了します。

インストールする前に，すべてのプログラムを終了してください。また，「JP1/Base」のサービスを停止してください。

提供媒体をドライブに入れ，インストールします。

自動的に起動するインストーラーの指示に従ってインストールします。

インストールするソフトウェアを選択したあと，次の項目を入力します。

ユーザー情報

インストール先フォルダ

JP1/IM - Managerをインストールすると，次に示すインストール先フォルダが作成されます。

製品

作成されるフォルダ※

説明

JP1/IM - Manager

インストール先フォルダ¥JP1IMM¥

JP1/IM - Manager情報が格納される。

インストール先フォルダ¥JP1Cons¥

セントラルコンソール情報が格納される。

インストール先フォルダ¥JP1Scope¥

セントラルスコープ情報が格納される。

注※　インストール先フォルダのデフォルト値については，「付録G　このマニュアルの参考情報」を参照してください。

なお，JP1/IM - Managerのインストール先フォルダに指定できるドライブは固定ディスクだけです。リムーバブルディスク，ネットワークドライブ，UNCパスにはインストールできません。

再起動を要求された場合は，Windowsを再起動します。

(2)　JP1/IM - Viewをインストールする（Windows限定）

JP1/IM - ViewをインストールするマシンにAdministrators権限でログオンしたあと，すべてのプログラムが停止している状態でJP1/IM - Viewをインストールします。

なお，インテリジェント統合管理基盤だけを使用する場合，JP1/IM - Viewのインストールは不要です。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

インストールを実施するビューアーのOSがJP1/IM - Viewの前提OSである。

インストールを実施するOSユーザーがAdministrators権限を所有している。

操作手順

すべてのプログラムを終了します。

インストールする前に，すべてのプログラムを終了してください。

提供媒体をドライブに入れ，インストールします。

自動的に起動するインストーラーの指示に従ってインストールします。

インストールするソフトウェアを選択したあと，次の項目を入力します。

ユーザー情報

新規インストールの場合だけ入力します。

インストール先フォルダ

x64環境の場合，システムドライブ:¥Program Files¥配下（(x86)が付いていないProgram Filesフォルダ）にはインストールしないでください。

JP1/IM - Viewをインストールすると，次に示すインストール先フォルダが作成されます。

製品

作成されるフォルダ※

説明

JP1/IM - View

インストール先フォルダ¥JP1CoView¥

JP1/IM - View情報が格納される。

注※　インストール先フォルダのデフォルト値については，「付録G　このマニュアルの参考情報」を参照してください。

なお，JP1/IM - Viewのインストール先フォルダに指定できるドライブは固定ディスクだけです。リムーバブルディスク，ネットワークドライブ，UNCパスにはインストールできません。

再起動を要求された場合は，Windowsを再起動します。

2.4.4　JP1/IM - Managerのセットアップ（Windowsの場合）

イベントの重大度を変更したり，大量に発生したイベントを一つのイベントに集約したりするためには，統合監視DBを構築する必要があります。また，IM構成管理を使用してシステムの階層構成を管理するためには，IM構成管理DBを構築する必要があります。ここでは，二つのデータベースの総称である，IMデータベースの構築手順について説明します。

統合監視DBとIM構成管理DBのどちらを先にセットアップするかで，実行するコマンドの引数が異なります。このマニュアルでは，統合監視DBを先にインストールする場合のコマンドの引数を記載しています。

(1)　作成するセットアップ情報ファイルの記載内容の説明（Windowsの場合）

「2.4.4(2)　IMデータベースをセットアップするための準備をする（Windowsの場合）」で作成する，セットアップ情報ファイルの設定内容の詳細を説明します。

記載内容の詳細

記載内容

説明

#IM DATABASE SERVICE - DB Size

IMDBSIZE=S

作成するIMデータベースのサイズをS，M，Lから指定します。インストール時点ではSが設定されています。

#IM DATABASE SERVICE - Data Storage Directory

IMDBDIR=Managerパス¥database

IMデータベースのデータを格納するディレクトリを絶対パスで指定します。95文字以内の文字列で指定してください。インストール時点ではManagerパス¥databaseが設定されています。IMDBDIRの値を変更する場合は，ネットワークドライブ（コマンドプロンプトでnet useを実行した際に一覧で表示されるドライブ）やWindowsの予約デバイスファイル（AUX，CON，NUL，PRN，CLOCK$，COM[0-9]，LPT[0-9]）を指定しないでください。

#IM DATABASE SERVICE - Port Number

IMDBPORT=20700

IMデータベースが使用するポート番号を指定します。ポート番号に指定できる範囲は5001〜65535です。インストール時点では20700が設定されています。

#IM DATABASE SERVICE - DB Install Directory

IMDBENVDIR=Managerパス¥dbms

IMデータベースをインストールするディレクトリを絶対パスで指定します。195文字以内の文字列で指定してください。インストール時点ではManagerパス¥dbmsが設定されています。IMDBENVDIRの値を変更する場合は，ネットワークドライブ（コマンドプロンプトでnet useを実行した際に一覧で表示されるドライブ）やWindowsの予約デバイスファイル（AUX，CON，NUL，PRN，CLOCK$，COM[0-9]，LPT[0-9]）を指定しないでください。

関連項目

導入・設計ガイド　14.1.3　IMデータベースの容量の見積もり

(2)　IMデータベースをセットアップするための準備をする（Windowsの場合）

IMデータベースを構築するために必要なデータベース領域のサイズやデータベース格納ディレクトリの情報を記載したセットアップ情報ファイルを準備します。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

マネージャーにJP1/IM - Managerがインストールされている。

OSユーザーがAdministrators権限を所有している。

操作手順

セットアップ情報ファイル（jimdbsetupinfo.conf）を編集します。

セットアップ情報ファイルはJP1/IM - Managerのインストール時に作成されます。このマニュアルで説明する範囲では，インストール時に作成された状態から編集する必要はありません。

セットアップ情報ファイルの格納先は次のとおりです。

Managerパス¥conf¥imdb¥setup¥

関連項目

構築ガイド　1.4.1　IMデータベースを構築するための準備（Windowsの場合）

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　2.　セットアップ情報ファイル（jimdbsetupinfo.conf）

(3)　統合監視DBをセットアップする（Windowsの場合）

統合監視DBを作成し，セントラルコンソール機能で統合監視DBを使用できるように設定します。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

統合監視DBを作成するために必要なディスク容量がJP1/IM - Managerをインストールしたドライブに確保されている。

jcodbsetupコマンド，およびjcoimdefコマンドを実行するOSユーザーがAdministrators権限を所有している。

操作手順

次のjcodbsetupコマンドを実行し，統合監視DBを作成します。

"Consoleパス¥bin¥jcodbsetup" -f セットアップ情報ファイル名 -q

なお，UAC機能が有効な場合は，管理者コンソールからコマンドを実行してください。

このコマンドの実行にはしばらく時間が掛かる場合があります。

IMデータベースサービスはこの時点で作成されます。

次のjcoimdefコマンドを実行して，統合監視DBを有効にします。

"Consoleパス¥bin¥jcoimdef" -db ON

JP1/IM3-Managerサービスを再起動します。

関連項目

構築ガイド　1.4.2　統合監視DBの設定（Windowsの場合）

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　jcodbsetup

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　jcoimdef

(4)　IM構成管理DBをセットアップする（Windowsの場合）

IM構成管理DBを作成し，IM構成管理サービスをプロセス管理から起動できるように設定します。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

IM構成管理DBを作成するために必要なディスク容量がJP1/IM - Managerをインストールしたドライブに確保されている。

jcfdbsetupコマンド，およびjcoimdefコマンドを実行するOSユーザーがAdministrators権限を所有している。

すでに「2.4.4(3)　統合監視DBをセットアップする（Windowsの場合）」の手順に従って統合監視DBを設定している場合（このマニュアルで説明しているセットアップ手順の場合），さらに次の条件を満たす必要があります。

IMデータベースサービスの状態が稼働中である。

操作手順

JP1/IM3-Managerサービスを停止します。

次のjcfdbsetupコマンドを実行して，IM構成管理DBを作成します。

"Managerパス¥bin¥imdb¥jcfdbsetup" -s -q

なお，UAC機能が有効な場合は，管理者コンソールからコマンドを実行してください。

このコマンドの実行にしばらく時間が掛かるときがあります。

次のjcoimdefコマンドを実行して，IM構成管理サービス（jcfmain）を有効にします。

"Consoleパス¥bin¥jcoimdef" -cf ON

JP1/IM - Managerを起動します。

関連項目

構築ガイド　1.4.3　IM構成管理DBの設定（Windowsの場合）

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　jcfdbsetup

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　jcoimdef

(5)　インテリジェント統合管理データベースをセットアップする（Windowsの場合）

インテリジェント統合管理データベースを作成し，インテリジェント統合管理基盤でインテリジェント統合管理データベースを使用できるように設定します。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

インテリジェント統合管理データベースを作成するために必要なディスク容量がJP1/IM - Managerをインストールしたドライブに確保されている。

jimgndbsetupコマンドを実行するOSユーザーがAdministrators権限を所有している。

操作手順

JP1/IM3-Managerサービスを停止します。

次のjimgndbsetupコマンドを実行して，インテリジェント統合管理基盤データベースを作成します。

"Managerパス¥bin¥imgndb¥jimgndbsetup" -f セットアップ情報ファイル名 -q

JP1/IM3-Managerサービスを起動します。

関連項目

構築ガイド　1.5　インテリジェント統合管理データベースの構築（Windowsの場合）

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　jimgndbsetup

(6)　インテリジェント統合管理基盤をセットアップする（Windowsの場合）

インテリジェント統合管理基盤サービス（jddmain）をプロセス管理から起動できるように設定します。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

統合監視DBがセットアップされている。

インテリジェント統合管理データベースがセットアップされている。

jcoimdefコマンドを実行するOSユーザーがAdministrators権限を所有している。

操作手順

JP1/IM3-Managerサービスを停止します。

次のjcoimdefコマンドを実行して，インテリジェント統合管理基盤サービス（jddmain）を有効にします。

"Consoleパス¥bin¥jcoimdef" -dd ON -hostmap ON

統合監視DBが起動されていることを確認します。

インテリジェント統合管理基盤定義ファイルを編集します。

統合監視DBのセットアップ時に使用したセットアップ情報ファイル（jimdbsetupinfo.conf）の「IMDBPORT」に指定した値をインテリジェント統合管理基盤定義ファイル（imdd.properties）に指定します。

IMDBPORTのデフォルト値20700から変更がない場合は，インテリジェント統合管理基盤定義ファイルへの指定は不要です。

jp1.im.db.DEFAULT.portNo = IMDBPORTの設定値

システムノード定義ファイル（imdd_systemnode.conf）で，システムの階層構造を定義します。

IM管理ノードカテゴリ名称定義ファイル（imdd_category_name.conf）で，収集したデータをサンバーストまたはツリー形式で表示する際の，管理グループのIM管理ノード名を定義します。

JP1/IM3-Managerサービスを再起動します。

jddsetaccessuserコマンドを実行して，システム構成情報を取得する際に，監視対象製品にアクセスするユーザーを設定します。

構成取得対象ホスト定義ファイル（imdd_target_host.conf）で，連携製品，および連携製品の監視オブジェクトの構成情報を取得するホスト名を定義します。

jddcreatetreeコマンドを実行します。

IM管理ノードリンク定義ファイル（imdd_nodeLink_def.conf）で，IM管理ノード間の関連を定義します。

jddupdatetreeコマンドを実行します。

関連項目

構築ガイド　1.4.2　統合監視DBの設定（Windowsの場合）

構築ガイド　1.5.2　インテリジェント統合管理データベースの設定（Windowsの場合）

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　jcoimdef

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　jddsetaccessuser

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　jddcreatetree

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　jddupdatetree

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　2.　システムノード定義ファイル（imdd_systemnode.conf）

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　2.　IM管理ノードカテゴリ名称定義ファイル（imdd_category_name.conf）

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　2.　構成取得対象ホスト定義ファイル（imdd_target_host.conf）

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　2.　IM管理ノードリンク定義ファイル（imdd_nodeLink_def.conf）

2.4.5　JP1/IM - Viewのセットアップ（Windows限定）

JP1/IM - View を使うために必要なセットアップ手順は特にありません。

2.4.6　JP1/IM - Managerの起動（Windowsの場合）

JP1/IM - Managerの機能を正常に使用するためには，決められた順序でサービスを起動する必要があります。ここでは，JP1/IM - Managerの起動手順について説明します。

(1)　JP1/IM - Managerに必要なサービスを起動する（Windowsの場合）

マネージャーでシステムの監視を始めるときには，JP1/Baseの各サービスを起動してから，JP1/IM - Managerの各サービスを起動します。すでに起動しているサービスについては，操作を省略してください。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

マネージャーにJP1/Baseがインストール・セットアップされている。

マネージャーにJP1/IM - Managerがインストール・セットアップされている。

エージェントにJP1/IM - Agentを使用する場合は，JP1/IM - Agentがインストール・セットアップされている。

OSユーザーがAdministrators権限を所有している。

操作手順

Windowsスタートメニューから［コントロールパネル］−［管理ツール］−［サービス］を選択して，サービスコントロールマネージャを起動します。

JP1/Base Eventサービスを起動します。

JP1/Base EventlogTrapサービスを起動します。

JP1/Base LogTrapサービスを起動します。

JP1/Baseサービスを起動します。

JP1/IM3-Manager DB Serverサービスを起動します。

JP1/IM3-Manager Trend Data Management Servicesサービスを起動します。

JP1/IM3-Manager Intelligent Integrated DB Serverサービスは，連動して自動的に起動されます。

JP1/IM3-Managerサービスを起動します。

2.4.7　JP1/IM - Agentのインストール（Windowsの場合）

エージェントとするホストにJP1/IM - Agentをインストールします。ここでは，JP1/IM - Agentの新規インストール手順について説明します。

(1)　エージェントパッケージからインストールする（Windowsの場合）

JP1/IMで監視するシステム内で，エージェントとするホストに，JP1/IM - Agentを新規インストールします。インストールには，マネージャーからダウンロードしたエージェントパッケージを使います。

なお，エージェントパッケージは，マネージャーのインストール時に自動的に登録されます。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

インストールを実施するホストのOSがJP1/IM - Agentの前提OSである。

インストールを実施するOSユーザーがAdministrators権限を所有している。

インテリジェント統合管理基盤がセットアップされている。

JP1/IM3-Managerサービスが起動している。

ログインに使用するJP1ユーザーに必要な権限が割り当てられている。

操作手順

JP1/IM - Agentをインストールするホストにログインします。

REST APIを実行して，マネージャーに登録されているエージェントパッケージをダウンロードします。

curlコマンドを使用したファイル取得例を次に示します。

curl -OL -H "Authorization: Bearer トークン" -H "Cookie: JSESSIONID=セッションID" -v http://JP1/IM - Managerホスト名:20703/download/imagent/エージェントパッケージのファイル名

トークンおよびセッションIDはログインREST APIを発行して取得します。

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d "{¥"user¥": ¥"ユーザー名¥", ¥"password¥": ¥"パスワード¥"}" -v http://JP1/IM - Managerホスト名:20703/im/api/v1/login

完了後はすみやかにログアウトREST APIを発行することを推奨します。

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -H "Cookie: JSESSIONID=セッションID" -v http://JP1/IM - Managerホスト名:20703/im/api/v1/logout

ダウンロードしたエージェントパッケージを解凍します。

解凍方法の例を次に示します。

Expand-Archive -Path jp1_pc_agent_windows_JP1/IM - Agentのバージョン番号（VVRRSS形式）.zip

インストーラーを起動します。

起動したインストーラーの指示に従ってインストールを進めてください。インストール時には，次の項目を設定します。

ユーザー情報

インストール先フォルダ

インストール先フォルダの初期設定は次のとおりです。

システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥

インストール先に指定できる文字は，半角英数字，半角スペース，半角ハイフン（-），半角アンダースコア（_），半角円記号（¥）※1，半角コロン（:）※2です。

注※1　フォルダ間の区切りに使用する文字を示します。フォルダ名には使用できません。

注※2　ドライブとフォルダの区切りに使用する文字を示します。フォルダ名には使用できません。

インストールモード

［通常インストールモード］を選択します。

次の項目を設定します。

・接続先のマネージャーホストのホスト名

新規インストールする統合エージェントを管理する接続先のマネージャーホストのホスト名を指定します。

・初期シークレット

初期シークレットは，次に示す手順で統合オペレーション・ビューアーから確認（発行）します。

1. 統合オペレーション・ビューアーへログインし，［オプション］メニューから［初期シークレット発行］をクリックして［初期シークレット表示］画面を表示します。

2. ［初期シークレット表示］画面の［発行］ボタンをクリックし，初期シークレットの発行を確認する画面で［OK］ボタンをクリックします。［OK］ボタンをクリックすると，初期シークレットが発行されます。

3. 発行した初期シークレットを任意のファイルに保管し，ほかのエージェントとなるホストにJP1/IM - Agentをインストールするときに利用します。

再起動を要求された場合は，Windowsを再起動します。

関連項目

構築ガイド　1.3.1(3)(c)　インストーラーで使用する初期設定用環境変数

構築ガイド　1.3.1　インストール手順（Windowsの場合）

画面リファレンス　1.2.1　インテリジェント統合管理基盤の［ログイン］画面

画面リファレンス　2.1　［統合オペレーション・ビューアー］画面の概要

画面リファレンス　2.2.3　［初期シークレット表示］画面

(2)　提供媒体からインストールする（Windowsの場合）

JP1/IMで監視するシステム内で，エージェントとするホストにJP1/IM - Agentを新規インストールします。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

インストールを実施するホストのOSがJP1/IM - Agentの前提OSである。

インストールを実施するOSユーザーがAdministrators権限を所有している。

操作手順

JP1/IM - Agentのサービスを停止します。

JP1/IM - Agentの提供媒体をドライブに入れます。

起動したインストーラーの指示に従ってインストールを進めてください。インストール時には，次の項目を設定します。

ユーザー情報

インストール先フォルダ

インストール先フォルダの初期設定は次のとおりです。

システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥

インストール先には，記号（; # ’%など），SJISの文字コード範囲外の文字コード（JIS第3水準，第4水準）を含むフォルダは，指定しないでください。

インストールモード

［通常インストールモード］を選択します。

次の項目を設定します。

・接続先のマネージャーホストのホスト名

新規インストールする統合エージェントを管理する接続先のマネージャーホストのホスト名を指定します。

・初期シークレット

初期シークレットは，次に示す手順で統合オペレーション・ビューアーから確認（発行）します。

1. 統合オペレーション・ビューアーへログインし，［オプション］メニューから［初期シークレット発行］をクリックして［初期シークレット表示］画面を表示します。

2. ［初期シークレット表示］画面の［発行］ボタンをクリックし，初期シークレットの発行を確認する画面で［OK］ボタンをクリックします。［OK］ボタンをクリックすると，初期シークレットが発行されます。

3. 発行した初期シークレットを任意のファイルに保管し，ほかのエージェントとなるホストにJP1/IM - Agentをインストールするときに利用します。

再起動を要求された場合は，Windowsを再起動します。

関連項目

構築ガイド　1.3.1(3)(c)　インストーラーで使用する初期設定用環境変数

構築ガイド　1.3.1　インストール手順（Windowsの場合）

画面リファレンス　1.2.1　インテリジェント統合管理基盤の［ログイン］画面

画面リファレンス　2.1　［統合オペレーション・ビューアー］画面の概要

画面リファレンス　2.2.3　［初期シークレット表示］画面

2.4.8　JP1/IM - Agentのセットアップ（Windowsの場合）

JP1/IM - Agentのサービス（jpc_imagent）をプロセス管理から起動できるように設定します。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

jpc_serviceコマンドを実行するOSユーザーがAdministrators権限を所有している。

操作手順

次のコマンドを実行して，JP1/IM - Agentのサービスを停止します。

jpc_service_stop -s all

次のコマンドを実行して，JP1/IM - Agentのサービスを有効にします。

Agentパス¥tools¥jpc_service -on [サービス名]

サービス名には，登録するJP1/IM - Agentのサービス名を指定します。

次のコマンドを実行して，JP1/IM - Agentのサービスが登録されたことを確認します。

services.msc

管理コンソールでサービスを確認できます。該当するサービスが存在する場合，そのサービスは有効です。

次のコマンドを実行して，JP1/IM - Agentのサービスを起動します。

jpc_service_start -s all

関連項目

構築ガイド　1.21　JP1/IM - Agentのセットアップ（Windowsの場合）

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　JP1/IM - Agentに関するコマンド

2.5　インストールおよびセットアップ（Linuxの場合）

Linux版のJP1/IMでシステムの監視を始める際の，インストールおよびセットアップの手順を説明します。

2.5.1　前提製品のインストール（Linuxの場合）

JP1/IMでシステムの監視を始める前に，マネージャーとするホストにJP1/Baseをインストールする必要があります。JP1/Baseをエージェントとしても使用する場合は，エージェントとするホストにもJP1/Baseをインストールします。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

インストールを実施するホストのOSがJP1/Baseの前提OSである。

インストールを実施するOSユーザーがroot権限を所有している。

インストール先のホスト名を，接続しているLAN環境のIPアドレスで名前解決できる。

操作手順

プログラムを終了します。

JP1/Baseをインストールする前に，JP1の全プログラムを終了してください。

JP1/Baseの提供媒体をドライブに入れます。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerをインストールおよび起動します。

/cdrom/XXXX/setup/cdrom

XXXXの部分は，ご使用のOSによって異なります。また，デバイススペシャル名の「/cdrom」には，自動的にマウントされたデバイススペシャル名を指定してください。

Hitachi PP Installerが起動すると，初期画面が表示されます。表示される初期画面例を次に示します。

Hitachi PP Installerの初期画面に「I」を入力して，ソフトウェアの一覧を表示します。

ソフトウェアの一覧のカーソルを「JP1/Base」に移動させ，スペースバーで選択します。

Hitachi PP Installerに「I」を入力して，JP1/Baseのインストールを開始します。

自動でセットアップの初期設定が行われ，インストール完了後すぐにJP1/Baseを運用できるようになります。

インストール完了後，「Q」を入力して初期画面に戻ります。

Hitachi PP Installerを終了したあと，JP1/Baseの自動起動スクリプトを作成します。

次のとおりコマンドを実行します。

cd /etc/opt/jp1base

cp -p jbs_start.model jbs_start

2.5.2　前提製品のセットアップ（Linuxの場合）

ここでは，JP1/Baseのセットアップのうち，ユーザー認証の設定について説明します。

(1)　認証サーバを設定する（Linuxの場合）

JP1/IM - Managerにログインするために，マネージャーでユーザー認証を設定します。認証サーバはプライマリー，セカンダリーの2台まで設定できます。

JP1/Baseのインストール時に，認証サーバに自ホストが設定されます。認証サーバに設定するホストを変更する場合は，次に示す手順で設定してください。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

認証サーバに設定したいホストを，hostsファイルまたはDNSサーバによって名前解決できる。

jbssetusrsrvコマンドを実行するOSユーザーがroot権限を所有している。

操作手順

認証サーバを指定するホストで次のjbssetusrsrvコマンドを実行して，認証サーバを設定します。

/opt/jp1base/bin/jbssetusrsrv プライマリー認証サーバ [セカンダリー認証サーバ]

関連項目

JP1/Base 運用ガイド　ユーザー認証の設定について書かれた個所

(2)　認証サーバへJP1ユーザーを登録する（Linuxの場合）

プライマリー認証サーバにJP1ユーザーを登録します。

JP1/Baseのインストール時に，JP1ユーザー名およびパスワードにjp1adminが自動で設定されます。JP1ユーザーを追加する場合は，次に示す手順で設定してください。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

プライマリー認証サーバが指定されている。

jbsadduserコマンドを実行するOSユーザーがroot権限を所有している。

操作手順

プライマリー認証サーバに指定したホストで次のjbsadduserコマンドを実行して，JP1ユーザーを認証サーバに登録します。

/opt/jp1base/bin/jbsadduser JP1ユーザー名

次の条件に従ってJP1ユーザー名を指定してください。

対象

文字数

大文字・小文字の区別

使用できる文字列

JP1ユーザー名

1〜31バイト

区別しない

半角英数字記号（* / ¥ " ' ^ [ ] { } ( ) : ; | = , + ? < > およびスペース，タブを除く）

jbsadduserコマンドを実行したあと，指示に従ってパスワードを入力します。

次の条件に従ってパスワードを指定してください。

対象

文字数

大文字・小文字の区別

使用できる文字列

パスワード

6〜32バイト

区別する

半角英数字記号（¥ " : およびスペース，タブを除く）

関連項目

JP1/Base 運用ガイド　jbsadduserコマンドの個所

(3)　JP1ユーザーの操作権限について（Linuxの場合）

JP1ユーザーには，ユーザーごとに操作権限が与えられています。この操作権限を，JP1権限レベルと呼びます。

このマニュアルでのシステム管理者（jp1admin）のJP1権限レベルは，JP1_Console_Admin権限およびJP1_CF_Admin権限です。

JP1_Console_Admin権限は，セントラルコンソールおよびセントラルスコープを操作するときに必要な権限です。

JP1_CF_Admin権限は，IM構成管理を操作するときに必要な権限です。

なお，JP1/Baseのインストール時に，システム管理者に必要なJP1権限レベルが設定されます。システム管理者以外のJP1ユーザーを登録する場合は，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のJP1ユーザーの操作権限について書かれた個所を参照してください。

関連項目

導入・設計ガイド　9.4.1　JP1ユーザーの管理

2.5.3　JP1/IMのインストール（Linuxの場合）

ここでは，JP1/IM - Managerをインストールする手順について説明します。

(1)　JP1/IM - Managerをインストールする（Linuxの場合）

JP1/IM - Managerをインストールするマシンにroot権限でログオンしたあと，すべてのプログラムが停止している状態でJP1/IM - Managerをインストールします。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

インストールを実施するホストのOSがJP1/IM - Managerの前提OSである。

インストールを実施するOSユーザーがroot権限を所有している。

JP1/Baseがインストールされている。

操作手順

すべてのプログラムを終了します。

インストールする前に，すべてのプログラムを終了してください。また，「JP1/Base」のサービスを停止してください。

ドライブにJP1/IM - Managerの提供媒体をセットします。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerをインストールおよび起動します。

/cdrom/XXXX/setup /cdrom

XXXXの部分は，ご使用の環境によって異なります。また，デバイススペシャル名の「/cdrom」には，自動的にマウントされたデバイススペシャル名を指定してください。

Hitachi PP Installerが起動すると，初期画面が表示されます。表示される初期画面例を次に示します。

Hitachi PP Installerの初期画面に「I」を入力して，ソフトウェアの一覧を表示します。

ソフトウェアの一覧のカーソルを「JP1/IM - Manager」に移動させ，スペースバーで選択します。

Hitachi PP Installerに「I」を入力して，JP1/IM - Managerのインストールを開始します。

インストール完了後，「Q」を入力して初期画面に戻ります。

Hitachi PP Installerを終了したあと，JP1/IM - Managerの自動起動スクリプトを作成します。

次のとおりコマンドを実行します。

cd /etc/opt/jp1cons

cp -p jco_start.model jco_start

2.5.4　JP1/IM - Managerのセットアップ（Linuxの場合）

イベントの重大度を変更したり，大量に発生したイベントを一つのイベントに集約したりするためには，統合監視DBを構築する必要があります。また，IM構成管理を使用してシステムの階層構成を管理するためには，IM構成管理DBを構築する必要があります。ここでは，二つのデータベースの総称である，IMデータベースの構築手順について説明します。

統合監視DBとIM構成管理DBのどちらを先にセットアップするかで，実行するコマンドの引数が異なります。このマニュアルでは，統合監視DBを先にインストールする場合のコマンドの引数を記載しています。

(1)　作成するセットアップ情報ファイルの記載内容の説明（Linuxの場合）

「2.5.4(2)　IMデータベースをセットアップするための準備をする（Linuxの場合）」で作成する，セットアップ情報ファイルの設定内容の詳細を説明します。

記載内容の詳細

記載内容

説明

#IM DATABASE SERVICE - DB Size

IMDBSIZE=S

作成するIMデータベースのサイズをS，M，Lから指定します。インストール時点ではSが設定されています。

#IM DATABASE SERVICE - Data Storage Directory

IMDBDIR=/var/opt/jp1imm/database

IMデータベースのデータを格納するディレクトリを絶対パスで指定します。95文字以内の文字列で指定してください。インストール時点では/var/opt/jp1imm/databaseが設定されています。IMDBDIRの値を変更する場合は，シンボリックリンク（find / -type lを実行して検索されるファイル）を含むパスを指定しないでください。

#IM DATABASE SERVICE - Port Number

IMDBPORT=20700

IMデータベースが使用するポート番号を指定します。ポート番号に指定できる範囲は5001〜65535です。インストール時点では20700が設定されています。

#IM DATABASE SERVICE - DB Install Directory

IMDBENVDIR=/var/opt/jp1imm/dbms

IMデータベースをインストールするディレクトリを絶対パスで指定します。123文字以内の文字列で指定してください。インストール時点では/var/opt/jp1imm/dbmsが設定されています。IMDBENVDIRの値を変更する場合は，シンボリックリンク（find / -type lを実行して検索されるファイル）を含むパスを指定しないでください。

関連項目

導入・設計ガイド　15.1.3　IMデータベースの容量の見積もり

(2)　IMデータベースをセットアップするための準備をする（Linuxの場合）

LinuxにIMデータベースを構築する手順を次に示します。IMデータベースを構築するために必要なデータベース領域のサイズやデータベース格納ディレクトリの情報を記載したセットアップ情報ファイルを準備します。

前提条件

マネージャーにJP1/IM - Managerがインストールされている必要があります。

操作手順

セットアップ情報ファイル（jimdbsetupinfo.conf）を編集します。

セットアップ情報ファイルはインストール時に作成されます。このマニュアルで説明する範囲では，インストール時に作成された状態から編集する必要はありません。

セットアップ情報ファイルの格納先は次のとおりです。

/etc/opt/jp1imm/conf/imdb/setup/

関連項目

構築ガイド　2.4.1　IMデータベースを構築するための準備（UNIXの場合）

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　2.　セットアップ情報ファイル（jimdbsetupinfo.conf）

(3)　統合監視DBをセットアップする（Linuxの場合）

統合監視DBを作成し，セントラルコンソール機能で統合監視DBを使用できるように設定します。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

統合監視DBを作成するために必要なディスク容量が確保されている。

jcodbsetupコマンド，およびjcoimdefコマンドを実行するOSユーザーがroot権限を所有している。

操作手順

次のjcodbsetupコマンドを実行し，統合監視DBを作成します。

/opt/jp1cons/bin/jcodbsetup -f セットアップ情報ファイル名 -q

このコマンドの実行にはしばらく時間が掛かる場合があります。なお，IMデータベースサービスはこの時点で作成されます。

次のjcoimdefコマンドを実行して，統合監視DBを有効にします。

/opt/jp1cons/bin/jcoimdef -db ON

JP1/IM3-Managerサービスを再起動します。

関連項目

構築ガイド　2.4.2　統合監視DBの設定（UNIXの場合）

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　jcodbsetup

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　jcoimdef

(4)　IM構成管理DBをセットアップする（Linuxの場合）

IM構成管理DBを作成し，IM構成管理サービスをプロセス管理から起動できるように設定します。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

JP1/IM - Viewが停止中である。

IM構成管理DBを作成するために必要なディスク容量が確保されている。

jcfdbsetupコマンド，およびjcoimdefコマンドを実行するOSユーザーがroot権限を所有している。

すでに「2.5.4(3)　統合監視DBをセットアップする（Linuxの場合）」の手順に従って統合監視DBを設定している場合（このマニュアルで説明しているセットアップ手順の場合），さらに次の条件を満たす必要があります。

IMデータベースサービスの状態が稼働中である。

操作手順

JP1/IM3-Managerサービスを停止します。

次のjcfdbsetupコマンドを実行して，IM構成管理DBを作成します。

/opt/jp1imm/bin/imdb/jcfdbsetup -s -q

このコマンドの実行にしばらく時間が掛かるときがあります。

次のjcoimdefコマンドを実行して，IM構成管理サービス（jcfmain）を有効にします。

/opt/jp1cons/bin/jcoimdef -cf ON

JP1/IM - Managerを起動します。

関連項目

構築ガイド　2.4.3　IM構成管理DBの設定（UNIXの場合）

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　jcfdbsetup

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　jcoimdef

(5)　インテリジェント統合管理データベースをセットアップする（Linuxの場合）

インテリジェント統合管理データベースを作成し，インテリジェント統合管理基盤でインテリジェント統合管理データベースを使用できるように設定します。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

インテリジェント統合管理データベースを作成するために必要なディスク容量がJP1/IM - Managerをインストールしたドライブに確保されている。

jimgndbsetupコマンドを実行するOSユーザーがroot権限を所有している。

操作手順

JP1/IM3-Managerサービスを停止します。

次のjimgndbsetupコマンドを実行して，インテリジェント統合管理基盤データベースを作成します。

/opt/jp1imm/bin/imgndb/jimgndbsetup" -f セットアップ情報ファイル名 -q

JP1/IM3-Managerサービスを起動します。

関連項目

構築ガイド　2.5　インテリジェント統合管理データベースの構築（UNIXの場合）

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　jimgndbsetup

(6)　インテリジェント統合管理基盤をセットアップする（Linuxの場合）

インテリジェント統合管理基盤サービス（jddmain）をプロセス管理から起動できるように設定します。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

統合監視DBおよびインテリジェント統合管理データベースがセットアップされている。

jcoimdefコマンドを実行するOSユーザーがroot権限を所有している。

操作手順

JP1/IM3-Managerサービスを停止します。

次のjcoimdefコマンドを実行して，インテリジェント統合管理基盤を有効にします。

/opt/jp1cons/bin/jcoimdef -dd ON -hostmap ON

統合監視DBが起動されていることを確認します。

インテリジェント統合管理基盤定義ファイルを編集します。

統合監視DBのセットアップ時に使用したセットアップ情報ファイル（jimdbsetupinfo.conf）の「IMDBPORT」に指定した値をインテリジェント統合管理基盤定義ファイル（imdd.properties）に指定します。

IMDBPORTのデフォルト値20700から変更がない場合は，インテリジェント統合管理基盤定義ファイルへの指定は不要です。

システムノード定義ファイル（imdd_systemnode.conf）で，システムの階層構造を定義します。

IM管理ノードカテゴリ名称定義ファイル（imdd_category_name.conf）で，収集したデータをサンバーストまたはツリー形式で表示する際の，管理グループのIM管理ノード名を定義します。

JP1/IM3-Managerサービスを再起動します。

jddsetaccessuserコマンドを実行して，システム構成情報を取得する際に，監視対象製品にアクセスするユーザーを設定します。

構成取得対象ホスト定義ファイル（imdd_target_host.conf）で，連携製品，および連携製品の監視オブジェクトの構成情報を取得するホスト名を定義します。

jddcreatetreeコマンドを実行します。

IM管理ノードリンク定義ファイル（imdd_nodeLink_def.conf）で，IM管理ノード間の関連を定義します。

jddupdatetreeコマンドを実行します。

関連項目

構築ガイド　2.4.2　統合監視DBの設定（UNIXの場合）

構築ガイド　2.5.2　インテリジェント統合管理データベースの設定（UNIXの場合）

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　jcoimdef

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　jddsetaccessuser

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　jddcreatetree

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　jddupdatetree

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　2.　システムノード定義ファイル（imdd_systemnode.conf）

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　2.　IM管理ノードカテゴリ名称定義ファイル（imdd_category_name.conf）

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　2.　構成取得対象ホスト定義ファイル（imdd_target_host.conf）

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　2.　IM管理ノードリンク定義ファイル（imdd_nodeLink_def.conf）

2.5.5　JP1/IM - Managerの起動（Linuxの場合）

JP1/IM - Managerの機能を正常に使用するためには，決められた順序でサービスを起動する必要があります。ここでは，JP1/IM - Managerの起動手順について説明します。

(1)　JP1/IM - Managerに必要なサービスを起動する（Linuxの場合）

マネージャーでシステムの監視を始めるときには，JP1/Baseの自動起動スクリプトを実行してから，JP1/IM - Managerの自動起動スクリプトを実行します。すでに起動している製品については，操作を省略してください。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

マネージャーにJP1/Baseがインストール・セットアップされている。

マネージャーにJP1/IM - Managerがインストール・セットアップされている。

OSユーザーがroot権限を所有している。

操作手順

/etc/opt/jp1base/jbs_startスクリプトを実行します。

JP1/Baseが起動します。

/etc/opt/jp1cons/jco_startスクリプトを実行します。

JP1/IM - Managerが起動します。

2.5.6　JP1/IM - Agentのインストール（Linuxの場合）

エージェントとするホストにJP1/IM - Agentをインストールします。ここでは，JP1/IM - Agentの新規インストール手順について説明します。

(1)　エージェントパッケージからインストールする（Linuxの場合）

JP1/IMで監視するシステム内で，エージェントとするホストに，JP1/IM - Agentを新規インストールします。インストールには，マネージャーからダウンロードしたエージェントパッケージを使います。

なお，エージェントパッケージは，マネージャーのインストール時に自動的に登録されます。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

インストールを実施するホストのOSがJP1/IM - Agentの前提OSである。

インストールを実施するOSユーザーがroot権限を所有している。

インストールするホストに対し，初期設定用環境変数が設定されている。

インテリジェント統合管理基盤がセットアップされている。

JP1/IM - Managerが起動している。

ログインに使用するJP1ユーザーに必要な権限が割り当てられている。

操作手順

JP1/IM - Agentをインストールするホストにログインします。

REST APIを実行して，マネージャーに登録されているエージェントパッケージをダウンロードします。

curlコマンドを使用したファイル取得例を次に示します。

curl -OL -H "Authorization: Bearer トークン" -H "Cookie: JSESSIONID=セッションID" -v http://JP1/IM - Managerホスト名:20703/download/imagent/エージェントパッケージのファイル名

トークンおよびセッションIDはログインREST APIを発行して取得します。

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"user": "ユーザー名", "password": "パスワード"}' -v http://JP1/IM - Managerホスト名:20703/im/api/v1/login

完了後はすみやかにログアウトREST APIを発行することを推奨します。

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -H "Cookie: JSESSIONID=セッションID" -v http://JP1/IM - Managerホスト名:20703/im/api/v1/logout

ダウンロードしたエージェントパッケージを解凍します。

解凍方法の例を次に示します。

tar -zxvf jp1_pc_agent_linux_JP1/IM - Agentのバージョン番号（VVRRSS形式）.tar.gz

インストーラーを起動します。

起動したインストーラーの指示に従ってインストールを進めてください。

インストールの完了後，JP1/IM - Agentのサービスの設定を行います。

関連項目

構築ガイド　1.3.1(3)(c)　インストーラーで使用する初期設定用環境変数

構築ガイド　2.3.1　インストール手順（UNIXの場合）

(2)　提供媒体からインストールする（Linuxの場合）

JP1/IMで監視するシステム内で，エージェントとするホストにJP1/IM - Agentを新規インストールします。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

インストールを実施するホストのOSがJP1/IM - Agentの前提OSである。

インストールを実施するOSユーザーがroot権限を所有している。

インテリジェント統合管理基盤がセットアップされている。

インストールするホストに対し，初期設定用環境変数が設定されている。

操作手順

プログラムを終了します。

JP1/IM - Agentの提供媒体をドライブに入れます。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerをインストールおよび起動します。

/cdrom/XXXX/setup/cdrom

XXXXの部分は，ご使用のOSによって異なります。また，デバイススペシャル名の「/cdrom」には，自動的にマウントされたデバイススペシャル名を指定してください。

Hitachi PP Installerが起動すると，初期画面が表示されます。表示される初期画面例を次に示します。

Hitachi PP Installerの初期画面に「I」を入力して，ソフトウェアの一覧を表示します。

ソフトウェアの一覧のカーソルを「JP1/Integrated Management 3 - Agent」に移動させ，スペースバーで選択します。

Hitachi PP Installerに「I」を入力して，JP1/IM - Agentのインストールを開始します。

自動でセットアップの初期設定が行われ，インストール完了後すぐにJP1/IM - Agentを運用できるようになります。

インストール完了後，「Q」を入力して初期画面に戻ります。

Hitachi PP Installerを終了したあと，JP1/IM - Agentの自動起動スクリプトを作成します。

次のとおりコマンドを実行します。

jpc_service_autostart -on

関連項目

構築ガイド　1.3.1(3)(c)　インストーラーで使用する初期設定用環境変数

構築ガイド　2.3.1　インストール手順（UNIXの場合）

2.5.7　JP1/IM - Agentのセットアップ（Linuxの場合）

JP1/IM - Agentのサービス（jpc_imagent）をプロセス管理から起動できるように設定します。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

jpc_serviceコマンドを実行するOSユーザーがroot権限を所有している。

操作手順

次のコマンドを実行して，JP1/IM - Agentのサービスを停止します。

jpc_service_stop -s all

次のコマンドを実行して，JP1/IM - Agentのサービスを有効にします。

/opt/jp1ima/tools/jpc_service -on [JP1/IM - Agentのサービス名]

次のコマンドを実行して，JP1/IM - Agentサービスが有効化されたことを確認します。

systemctl list-unit-files

該当するサービスのSTATEの値が「masked」以外であれば有効です。

次のコマンドを実行して，JP1/IM - Agentのサービスを起動します。

jpc_service_start -s all

関連項目

構築ガイド　2.19　JP1/IM - Agentのセットアップ（UNIXの場合）

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　JP1/IM - Agentに関するコマンド

2.6　統合オペレーション・ビューアーでJP1/IM - Managerにログインする

インテリジェント統合管理基盤でシステムの監視を開始するためには，統合オペレーション・ビューアーからJP1/IM - Managerにログインします。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

インテリジェント統合管理基盤がセットアップされている。

マネージャーにJP1/IM - Managerがインストール・セットアップされている。

マネージャーのJP1/Baseにプライマリー認証サーバが指定されている。

プライマリー認証サーバにJP1ユーザーが登録されている。

IMデータベースのセットアップが完了している。

マネージャーのJP1/Base，JP1/IM - ManagerおよびIMデータベースが起動している。

発生元ホストマッピング機能が有効になっている。

操作手順

WWWブラウザーで接続先のJP1/IM - Manager（インテリジェント統合管理サーバ）のホストのURLを指定し，［ログイン］画面を表示します。

URLの形式を次に示します。

http://インテリジェント統合管理サーバのホスト名:ポート番号/login

注　SSL通信を使用する場合は，httpsです。

ポート番号には，JP1/IM - Manager（インテリジェント統合管理サーバ）のインテリジェント統合管理基盤定義ファイル（imdd.properties）のserver.portで設定した値を指定します。デフォルト値は20703です。

インテリジェント統合管理基盤定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス」を参照ください。

［ログイン］画面で，ユーザー名，パスワードを入力します。

［ログイン］ボタンをクリックします。

［統合オペレーション・ビューアー］画面が表示されます。

2.7　JP1/IM - ViewでJP1/IM - Managerにログインする

イベント管理でシステムの監視を開始するためには，JP1/IM - ViewでJP1/IM - Managerにログインして，［イベントコンソール］画面を表示します。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

ビューアーにJP1/IM - Viewがインストール・セットアップされている。

マネージャーにJP1/IM - Managerがインストール・セットアップされている。

マネージャーのJP1/Baseにプライマリー認証サーバが指定されている。

プライマリー認証サーバにJP1ユーザーが登録されている。

マネージャーのJP1/Base，JP1/IM - ManagerおよびIMデータベース（使用する場合）が起動している。

操作手順

Windowsスタートメニューから［すべてのプログラム］−［JP1_Integrated Management - View］−［統合ビュー］を選択して，［ログイン］画面を表示します。

［ログイン］画面で，ユーザー名，パスワード，および接続ホスト名を入力します。

［セントラルコンソール］チェックボックスをチェックします。

［OK］ボタンをクリックします。

3　監視対象の設定（エージェントにJP1/IM - Agentを使用する場合）

ここでは，システムの構成情報を定義する方法や，カテゴリを設定する方法について説明します。

なお，システムは統合オペレーション・ビューアーで監視することを前提として，説明しています。

3.1　システム構成情報の設定

エージェントにJP1/IM - Agentを使用して監視するために，システム構成情報を定義します。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

「2.4.4(6)　インテリジェント統合管理基盤をセットアップする（Windowsの場合）」または「2.5.4(6)　インテリジェント統合管理基盤をセットアップする（Linuxの場合）」に従ってインテリジェント統合管理基盤を設定し，有効になっている。

JP1/IM - Agentのインストールとセットアップが完了している。

関連項目

構築ガイド　1.21　JP1/IM - Agentのセットアップ（Windowsの場合）

構築ガイド　2.19　JP1/IM - Agentのセットアップ（UNIXの場合）

3.1.1　システム構成情報を定義する

インテリジェント統合管理基盤が監視対象システムから収集したホストやジョブなどのシステム構成情報を，定義したホストおよびホスト以外のオブジェクトルートでグルーピングし，どのシステムに配置するかを定義します。

インテリジェント統合管理基盤は，ここでの定義内容に従ってシステムの配下にホスト，およびホスト以外のオブジェクトルートを振り分けて階層構造を作成し，統合オペレーション・ビューアーにサンバーストまたはツリーの形式で表示します。

操作手順

システムの階層構造を，システムノード定義ファイル（imdd_systemnode.conf）※を定義します。（任意）

収集したデータを階層構造で表示する際の管理グループのIM管理ノード名，および表示順序を，IM管理ノードカテゴリ名称定義ファイル（imdd_category_name.conf）※で定義します。（任意）

ホスト名にエイリアス名を付けることができる製品をIM管理ノードの構成に加える場合，ホスト名定義ファイル（imdd_host_name.conf）※で，エイリアス名と実ホスト名のマッピングを定義します。（任意）

JP1/IM - Manager，IMデータベース，およびインテリジェント統合管理データベースを起動します。

jddsetaccessuserコマンドを実行し，監視対象製品にアクセスするユーザーを設定します。

監視対象製品と連携する場合は，連携製品，および連携製品の監視オブジェクトの構成情報を取得するホスト名を，構成取得対象ホスト定義ファイル（imdd_target_host.conf）※で定義します。（任意）

jddcreatetreeコマンドを実行して，IM管理ノード関連ファイルを生成します。

IM管理ノードリンク定義ファイル（imdd_nodeLink_def.conf）※で，IM管理ノード間の関連を定義します。（任意）

jddupdatetreeコマンドを実行して，定義内容をインテリジェント統合管理サーバに反映します。

注※

定義ファイルの格納先ディレクトリを次に示します。

Windowsの場合

物理ホストのとき：Managerパス¥conf¥imdd¥

論理ホストのとき：共有フォルダ¥jp1imm¥conf¥imdd¥

UNIXの場合

物理ホストのとき：/etc/opt/jp1imm/conf/imdd/

論理ホストのとき：共有ディレクトリ/jp1imm/conf/imdd/

関連項目

構築ガイド　4.2　システム構成情報を設定する

運用ガイド　3.1　JP1/IM - Managerを起動する

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　2.　システムノード定義ファイル（imdd_systemnode.conf）

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　2.　IM管理ノードカテゴリ名称定義ファイル（imdd_category_name.conf）

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　jddsetaccessuser

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　jddcreatetree

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　jddupdatetree

導入・設計ガイド　IM管理ノード関連ファイルについて説明している章

3.1.2　システム構成情報が反映されているか確認する

定義内容をインテリジェント統合管理サーバに反映した結果，監視対象システムから収集したホストやジョブなどのシステム構成情報の状態が，統合オペレーション・ビューアーで正しく監視できるか確認します。

前提条件

ビューアーに統合オペレーション・ビューアーがセットアップされている。

操作手順

Webブラウザーのアドレスバー（URL入力エリア）に，ログイン画面のURLを入力します。

http://インテリジェント統合管理サーバのホスト名:ポート番号/login

JP1ユーザー名（jp1admin），パスワード（jp1admin）を入力して，インテリジェント統合管理基盤にログインします。

［ダッシュボード］タブを選択します。

［Home］画面に設定したシステムが表示されていることを確認します。

関連項目

画面リファレンス　1.2.1　インテリジェント統合管理基盤の［ログイン］画面

画面リファレンス　2.　［統合オペレーション・ビューアー］画面

4　監視対象の設定（エージェントにJP1/Baseを使用する場合）

ここでは，システムの構成を定義・管理する方法や，イベントを監視するための準備について説明します。

なお，システムはJP1/IM - Viewで監視することを前提として，説明しています。

4.1　IM構成管理とは

システムの階層構成をビューアーのGUIで定義するには，IM構成管理を使用します。IM構成管理では，システムを構成する各ホストの階層構成を一元管理できます。

IM構成管理で基本的な構成のシステムの階層構成を定義して，イベントを一元管理できるようにしましょう。

このマニュアルでは，新規インストールしたJP1/IM - Managerに対して，IM構成管理を使用して基本的な構成のシステムの階層構成を定義する手順を説明します。

ここでは，「2.1　基本的な構成のシステムとは」で示した基本的な構成のシステムを定義する手順を説明します。

システムの階層構成は，次の流れで定義します。

IM構成管理へのホストの登録

IM構成管理でのシステムの階層構成の定義

[図データ]キーワード

GUI，構成管理，構成，システム，IM構成管理，監視

4.1.1　IM構成管理にホストを登録する

システムの階層構成を定義するために，マネージャーおよびエージェントをIM構成管理に登録する必要があります。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

「2.4.4(4)　IM構成管理DBをセットアップする（Windowsの場合）」，または「2.5.4(4)　IM構成管理DBをセットアップする（Linuxの場合）」に従ってIM構成管理DBを設定し，有効になっている。

エージェントにJP1/Baseがインストールされている。

ビューアーにIM構成管理・ビューアーがセットアップされている。

操作手順

Windowsスタートメニューから［すべてのプログラム］−［JP1_Integrated Management 3 - View］−［構成管理］を選択して，［ログイン］画面を表示します。

JP1ユーザー名（jp1admin），パスワード（jp1admin），接続先ホスト名（kanri）を入力して，ログインし，［IM構成管理］画面を表示します。

［IM構成管理］画面の［ホスト一覧］タブから，［編集］−［ホスト登録］を選択して，［ホスト登録］画面を表示します。

「2.1　基本的な構成のシステムとは」で示したシステムの階層構成どおりに，ホストをIM構成管理に登録します。

kanriは自ホストであるため，すでに登録されています。次の図に従って，ホストA，ホストB，ホスト1，およびホスト2をIM構成管理に登録します。

同様に，基本的な構成のシステムに含まれるホストをすべて登録してください。

関連項目

導入・設計ガイド　8.　IM構成管理によるシステムの階層構成の管理

構築ガイド　1.4.4　IM構成管理の機能を使用するための設定（Windowsの場合）

構築ガイド　1.20.3　IM構成管理・ビューアーのセットアップおよび動作カスタマイズ（Windowsの場合）

運用ガイド　9.　IM構成管理によるシステムの階層構成の管理

画面リファレンス　5.　IM構成管理の画面

4.1.2　IM構成管理でシステムの階層構成を定義する

［IM構成管理］画面の［IM構成］ページを表示すると，IM構成管理で構築したシステムが確認できます。ここでは，「2.1　基本的な構成のシステムとは」で示した基本的な構成のシステムを定義する手順を説明します。

前提条件

IM構成管理にホストを登録している必要があります。

操作手順

［IM構成管理］画面から［編集］−［エージェント構成編集］を選択して，［エージェント構成編集］画面を表示します。

次の図に従って，ホストをシステムの階層構成どおりに設定します。

［エージェント構成編集］画面の，［更新権取得］チェックボックスをチェックします。

［エージェント構成編集］画面の［操作］−［エージェント構成の反映］を選択し，システムの階層構成の定義をJP1/IM - Managerに反映します。

関連項目

構築ガイド　1.9　IM構成管理を使用する場合のシステムの階層構成の設定（Windowsの場合）

構築ガイド　3.　IM構成管理によるシステムの階層構成の設定

運用ガイド　9.　IM構成管理によるシステムの階層構成の管理

4.1.3　IM構成管理で正しくシステムが構築できたか確認する

JP1/IMを使用して業務システムで発行されたイベントを一元管理するために，IM構成管理で正しくシステムの構築ができたか確認します。ここでは，「2.1　基本的な構成のシステムとは」で示した基本的な構成のシステムを構築できたか確認する手順を説明します。

前提条件

「4.1　IM構成管理とは」に従って基本的な構成のシステムが構築されている必要があります。

操作手順

［IM構成管理］画面の［IM構成］ページを選択します。

次の図に従って，システムの階層構成が「2.1　基本的な構成のシステムとは」で示したとおりに定義されているか確認します。

4.2　JP1/IM - Viewから監視対象のホストに対してコマンドを実行するための設定について

監視対象のホストに対して遠隔操作でコマンドを実行したい場合は，JP1/IM - Viewのコマンド実行機能を使用します。JP1/IM - Viewのコマンド実行機能を使用するためには，JP1/Baseのユーザーマッピングでコマンドを実行するJP1ユーザーと実行先のホスト上のOSユーザーを対応づける必要があります。

JP1/Baseのユーザーマッピングを設定して，監視対象のホストに対して遠隔操作でコマンドを実行できるようにしましょう。

なお，クライアントホスト（ビューアーのホスト）上のコマンドも実行できます。この機能をクライアントアプリケーション実行機能，クライアントホスト上のコマンドをクライアントアプリケーションと呼びます。クライアントアプリケーション実行機能には，特別な設定は必要ありません。

[図データ]キーワード

ユーザーマッピング，対応，コマンド，関係

4.2.1　ユーザーマッピングの設定

システム内の各ホストに対してセントラルコンソールでコマンドを実行するには，JP1ユーザーとホスト上のOSユーザーを，JP1/Baseのユーザーマッピングで対応づける必要があります。この設定は，コマンド実行先の各ホストで必要です。このマニュアルでは，「2.1　基本的な構成のシステムとは」で示した基本的な構成のシステムのホストAに対してユーザーマッピングを設定する方法を説明します。GUIを使用する方法と，コマンドを使用する方法のどちらかを実施してください。

(1)　GUIでユーザーマッピングを実施する（Windows限定）

JP1ユーザーがセントラルコンソールでシステム内の各ホストに対してコマンドを実行するため，JP1/BaseのGUIでユーザーマッピングを実施します。このマニュアルでは，JP1ユーザー「jp1admin」とOSユーザー「eigyouA」をユーザーマッピングする手順を説明します。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

JP1ユーザーと対応づけるOSユーザーに，次のユーザー権利が与えられている（Windows限定）。

ローカルログオンを許可

サービスとしてログオン

JP1/IM - Viewからコマンドを実行するJP1ユーザーが認証サーバに登録されている。

JP1/IM - Viewからコマンドを実行するJP1ユーザーに，次のどちらかのJP1権限レベルが与えられている。

JP1_Console_Admin

JP1_Console_Operator

「2.1　基本的な構成のシステムとは」を参照して，システムが構築されている。

操作手順

Windowsスタートメニューから［すべてのプログラム］−［JP1_Base］−［JP1_Base Setup］を選択して，［JP1/Base環境設定］ダイアログボックスを表示します。

次の図に従ってユーザーマッピングを実施します。

関連項目

導入・設計ガイド　9.4　JP1/Baseによる基盤機能

JP1/Base 運用ガイド　ユーザーマッピングの設定について書かれた個所

(2)　コマンドでユーザーマッピングを実施する（Windows，Linux共通）

システム内の各ホストに対してセントラルコンソールでコマンドを実行するために，jbssetumapコマンドでユーザーマッピングを実施する手順を説明します。このマニュアルでは，JP1ユーザー「jp1admin」とOSユーザー「eigyouA」をユーザーマッピングする手順を説明します。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

JP1ユーザーと対応づけるOSユーザーに，次のユーザー権利が与えられている（Windows限定）。

ローカルログオンを許可

サービスとしてログオン

JP1/IM - Viewからコマンドを実行するJP1ユーザーが認証サーバに登録されている。

JP1/IM - Viewからコマンドを実行するJP1ユーザーに次のどちらかのJP1権限レベルが与えられている。

JP1_Console_Admin

JP1_Console_Operator

「2.1　基本的な構成のシステムとは」を参照して，システムが構築されている。

jbssetumapコマンドを実行するOSユーザーがAdministrators権限またはroot権限を所有している。

操作手順

ホストA（hostA）で次のjbssetumapコマンドを実行して，ユーザーマッピングを実施します。

Windowsの場合：

"Baseパス¥bin¥jbssetumap" -u jp1admin -sha -o eigyouA

Linuxの場合：

/opt/jp1base/bin/jbssetumap -u jp1admin -sha -o eigyouA

同様に，各ホストに対してもコマンドを実行してください。

関連項目

JP1/Base 運用ガイド　ユーザーマッピングの設定について書かれた個所

JP1/Base 運用ガイド　jbssetumapコマンドの個所

4.2.2　コマンドを実行できるか確認する

コマンドでOSのユーザーマッピングを実施した結果，マネージャー上でコマンドを実行できるか確認します。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

「4.2.1　ユーザーマッピングの設定」の手順に従ってOSのユーザーマッピングが設定されている。

jco_spmd_statusコマンドを実行するOSユーザー（ユーザーマッピングでJP1ユーザーと対応づけたOSユーザー）がAdministrators権限またはroot権限を所有している。

操作手順

［イベントコンソール］画面のツールバーから［コマンド実行］ボタンをクリックして，［コマンド実行］画面を表示します。

［コマンド種別］で［管理対象ホストのコマンド］を選択します。

［引き継ぎ情報］で［情報を引き継ぐ］のチェックを外します。

［実行ホスト名］にコマンドを実行するホストを次のように指定します。

kanri

［実行コマンド］でjco_spmd_statusコマンドを次のように入力して，コマンドが実行できるか確認します。

Windowsの場合：

"Consoleパス¥bin¥jco_spmd_status"

Linuxの場合：

/opt/jp1cons/bin/jco_spmd_status

［実行］ボタンをクリックします。

［実行結果］に表示される内容に，JP1/IM - Managerが提供するプロセスの状態が表示されているかを確認します。

Windowsで実行した場合の表示例を次に示します。なお，プロセスID，および起動しているプロセスはシステムの環境によって異なります。

-----------------------------------------------------

2014/04/02 21:45:06,kanri,"KAVB2012-I ""C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥JP1Cons¥bin¥jco_spmd_status""コマンドを受け付けました。"

2014/04/02 21:45:06,kanri,"KAVB2029-I ""C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥JP1Cons¥bin¥jco_spmd_status""のコマンドを実行しました。 pid=16592"

2014/04/02 21:45:06,kanri,KAVB3690-I JP1_CONS の状態通知処理を開始します

2014/04/02 21:45:06,kanri,稼働中のプロセスを表示します

2014/04/02 21:45:06,kanri,プロセス名称 プロセスID

2014/04/02 21:45:06,kanri, evflow 14256

2014/04/02 21:45:06,kanri, jcamain 6292

2014/04/02 21:45:06,kanri, evtcon 13308

2014/04/02 21:45:06,kanri, jcfmain 13528

2014/04/02 21:45:06,kanri,KAVB3691-I プロセスは全て起動しています

2014/04/02 21:45:06,kanri,"KAVB2013-I ""C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥JP1Cons¥bin¥jco_spmd_status""のコマンドが実行終了しました。 pid=16592 terminate code=0 "

-----------------------------------------------------

関連項目

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　jco_spmd_status

4.3　エージェントからマネージャーへのイベント転送のカスタマイズについて

インストール時の初期設定では，重大度が「通知（Notice）」や「情報（Information）」であるイベントは，監視対象のエージェントからマネージャーへ転送されません。これらのイベントを監視対象にするためには，IM構成管理でイベント転送の設定をカスタマイズする必要があります。

IM構成管理でイベント転送の設定をカスタマイズして，必要なイベントを監視できるようにしましょう。

[図データ]キーワード

イベント，転送，監視対象，転送フィルター

4.3.1　IM構成管理での転送フィルターの設定

転送フィルターとは，JP1/Baseが提供している機能の一つで，JP1/Baseが転送するイベントの条件と転送先マネージャーを設定するフィルターです。IM構成管理でイベント転送元エージェントの転送フィルターを設定すると，イベント転送の設定をカスタマイズできます。

(1)　作成する転送設定ファイルの記載内容の説明

「4.3.1(2)　転送設定ファイルを作成してIM構成管理で転送フィルターを設定する」で作成する，転送設定ファイルの設定内容の詳細を説明します。

記載内容の詳細

記載内容

説明

to-upper

：

end-to

to-upperからend-toの間に記載された条件に従うイベントを，システムの階層構成での上位マネージャーに転送するように指定します。

E.SEVERITY IN Warning Error Critical Alert Emergency Information

マネージャーに転送するイベントの条件を指定します。指定した重大度に一致するイベントをマネージャーに転送する場合は「E.SEVERITY IN 重大度 ...」と指定します。

この例では，重大度が「警告（Warning）」「エラー（Error）」「致命的（Critical）」「警戒（Alert）」「緊急（Emergency）」「情報（Information）」のどれかに一致するイベントをマネージャーに転送します。この記載はto-upperからend-toの間に記載する必要があります。

(2)　転送設定ファイルを作成してIM構成管理で転送フィルターを設定する

イベント転送の設定をカスタマイズするために，IM構成管理でエージェントの転送設定ファイルを編集して転送フィルターを設定します。このマニュアルでは，「2.1　基本的な構成のシステムとは」で示した基本的な構成のシステムのうち，ホスト1から管理サーバへ転送するイベントに対して転送フィルターを設定する手順を説明します。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

「4.1　IM構成管理とは」に従って基本的な構成のシステムが構築されている。

ホスト情報が収集済みである。

操作手順

Windowsスタートメニューから［すべてのプログラム］−［JP1_Integrated Management 3 - View］−［構成管理］を選択して，［ログイン］画面を表示します。

JP1ユーザー名（jp1admin），パスワード（jp1admin），接続先ホスト名（kanri）を入力して，ログインし，［IM構成管理］画面を表示します。

［IM構成］タブをクリックしたあと，［IM構成］ページのツリー表示領域でイベント転送を設定したいエージェントを選択します。

［IM構成管理］画面から［表示］−［プロファイル表示］を選択して，［プロファイル表示/編集］画面を表示します。

ツリー表示領域から［JP1/Base］を選択します。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［排他編集設定］を選択して排他編集権を取得します。

ツリー表示領域の［JP1/Base］のアイコン（[図データ]）が（[図データ]）に変化します。

ツリー表示領域から［イベント転送情報］を選択して，転送設定ファイルを編集します。

入力内容の例を次に示します。

to-upper

E.SEVERITY IN Warning Error Critical Alert Emergency Information

end-to

転送設定ファイルを編集したあと，［設定内容の保存/反映］が次のとおり設定されていることを確認して，［実行］ボタンをクリックします。

反映内容：反映する

反映方法：リロード

設定を反映するか確認するダイアログボックスが表示されるので［はい］ボタンをクリックします。

関連項目

導入・設計ガイド　4.1.1　セントラルコンソールによる監視

JP1/Base 運用ガイド　転送設定ファイル（forward）について書かれた個所

4.3.2　転送フィルターが正しく設定できているか確認する

JP1ユーザーが設定した転送フィルターをマネージャー上で確認します。ここでは，「4.3.1(2)　転送設定ファイルを作成してIM構成管理で転送フィルターを設定する」に従って転送フィルターを設定したあと，ホスト1から発行された重大度が「情報」のイベントがイベント一覧に表示されるかを確認する手順を説明します。

前提条件

「4.2.1　ユーザーマッピングの設定」の手順に従ってOSのユーザーマッピングが設定されている必要があります。

操作手順

「4.2.2　コマンドを実行できるか確認する」の手順に従い，［コマンド実行］画面の項目を次のように設定し，［実行］ボタンをクリックします。

項目

設定

コマンド種別

［管理対象ホストのコマンド］を選択する。

引き継ぎ情報

［情報を引き継ぐ］のチェックを外す。

実行ホスト名

次の内容を入力する。

host1

実行コマンド

次の内容を入力する。

Windowsの場合：

"実行ホストのBaseパス¥bin¥jevsend" -e SEVERITY=Information -m 情報のイベント

Linuxの場合：

/opt/jp1base/bin/jevsend -e SEVERITY=Information -m 情報のイベント

ホスト1で重大度が「情報」のイベントが発行されます。

イベント一覧に重大度が「情報」のイベントが表示されていることを確認します。

4.4　イベント変換機能を使用したログファイルの監視について

アプリケーションのログファイルを監視することで，システム障害の予兆を見つけたり，システム障害の原因の調査に役立てたりできます。ログファイルのレコードをJP1/IMで監視するためには，JP1/Baseのログファイルトラップを設定して，レコードをイベントに変換する必要があります。

JP1/Baseのログファイルトラップを設定して，ログファイルのレコードをJP1/IMで監視できるようにしましょう。

[図データ]キーワード

イベント，ログ，監視，変換，アプリケーション，セントラルコンソール

[図データ]便利メモ

WindowsイベントログをJP1/IMで監視したいとき

WindowsイベントログをJP1で扱うイベントに変換することで，Windowsが出力したアプリケーションのエラーログなどをJP1/IMで監視できます。WindowsイベントログをJP1/IMで監視するためには，イベントログトラップを使用します。イベントログトラップとは，JP1/Baseが提供している機能の一つで，WindowsイベントログをJP1で扱うイベントに変換する機能です。詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のWindowsイベントログの変換について書かれた個所を参照してください。

4.4.1　JP1/Baseのログファイルトラップとは

ログファイルトラップとは，JP1/Baseが提供している機能の一つで，ログファイルのレコードをイベントに変換する機能です。アプリケーションのログファイルのレコードをJP1/IMで監視するためには，ログファイルトラップを使用します。

ログファイルトラップは，次の流れで設定します。

監視したいホストにIM構成管理でログファイルトラップ動作定義ファイルを作成

監視したいホストのログファイルトラップをIM構成管理で起動

このマニュアルでは，「2.1　基本的な構成のシステムとは」で示した基本的な構成のシステムのうち，ホスト1にある次のようなログファイルに対してログファイルトラップを設定する手順を例として説明します。

レコードがファイルの先頭から連続で追加される形式（シーケンシャルファイル）である。

レコードは1行ごとに可変長の文字列が格納される。

ログファイルのサンプル：

-----------------------------------------------------

2014/03/07　12:00:00.001 AAAA1111-E "System Error" .....

2014/03/07　12:00:00.002 AAAA1112-I "Information" .....

2014/03/07　12:00:00.003 AAAA1113-I "Warning" .....

：

-----------------------------------------------------

このマニュアルで説明する形式以外のログファイルに対して設定する場合は，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のイベント変換について書かれた個所を参照して，ログファイルの形式を確認してください。

(1)　作成するログファイルトラップ動作定義ファイルの記載内容の説明

「4.4.1(2)　監視したいホストにIM構成管理でログファイルトラップ動作定義ファイルを作成する」で作成する，ログファイルトラップ動作定義ファイルの設定内容の詳細を説明します。

記載内容の詳細

記載内容

説明

FILETYPE=SEQ

RECTYPE=VAR '¥n'

ログファイルトラップの対象とするログファイルの形式を指定します。このマニュアルでは，1行ごとに可変長レコードが格納される，SEQ形式のシーケンシャルファイルを対象としています。

ACTDEF=<Error>00000111 "System Error"

ログファイルに書き込まれるレコードのうち，イベント変換の対象とするレコードの条件を指定します。変換後のイベントの重大度およびイベントIDを指定する場合は「ACTDEF=<重大度>イベントID "変換したいレコードが含む文字列"」と指定します。この例では，文字列「System Error」を含むレコードを，重大度がエラー（Error），イベントIDが「00000111」のイベントに変換します。

イベントに変換されるレコードの例，および変換後のイベントの例を次に示します。

イベントに変換されるレコード

2014/03/07　12:00:00.001 AAAA1111-E "System Error" .....

変換後のイベント

重大度：「エラー」

イベントID：「00000111」

メッセージ：「2014/03/07　12:00:00.001 AAAA1111-E "System Error" .....」

(2)　監視したいホストにIM構成管理でログファイルトラップ動作定義ファイルを作成する

JP1ユーザーがログファイルトラップを設定するために，監視したいホストにIM構成管理でログファイルトラップ動作定義ファイルを作成します。この操作は，監視したいホストに対して実行します。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

「4.1　IM構成管理とは」に従って基本的な構成のシステムが構築されている。

ホスト情報が収集済みである。

ログファイルが存在している。

操作手順

Windowsスタートメニューから［すべてのプログラム］−［JP1_Integrated Management 3 - View］−［構成管理］を選択して，［ログイン］画面を表示します。

JP1ユーザー名（jp1admin），パスワード（jp1admin），接続先ホスト名（kanri）を入力して，ログインし，［IM構成管理］画面を表示します。

［IM構成］タブをクリックしたあと，［IM構成］ページのツリー表示領域でログファイルを監視したいホストを選択します。

メニューバーから［表示］−［プロファイル表示］を選択して，［プロファイル表示/編集］画面を表示します。

ツリー表示領域から［JP1/Base］を選択します。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［排他編集設定］を選択して，排他編集権を取得します。

ツリー表示領域から［ログファイルトラップ情報］を選択します。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル追加］を選択して，ログファイルトラップの監視名を追加します。

設定値が一意になるようにログファイルトラップの監視名を設定します。

表示されたテキストボックスに，一意な監視名を入力します。クラスタIDを指定する場合は，クラスタIDの［有効］チェックボックスをチェックして，クラスタIDを入力します。なお，ログファイルトラップはここで入力した監視名ごとに管理されます。

［OK］ボタンをクリックします。

追加したログファイルトラップの監視名が，ツリー表示領域に表示されます。また，監視名に対応するログファイルトラップ定義ファイルの内容が［プロファイル表示/編集］画面のノード情報表示領域に表示されます。

なお，監視名を追加した直後は，ログファイルトラップ動作定義ファイルには何も設定されていません。

起動オプションを指定します。

指定例を次に示します。

監視ログファイル名：c:¥log¥logfile1.log

追加オプション：なし

監視したいホストがLinuxの場合は，追加オプションでログファイルトラップの対象とするログファイルの文字コードを指定してください。

ログファイルトラップ動作定義ファイルの内容を入力します。

入力内容の例を次に示します。

FILETYPE=SEQ

RECTYPE=VAR '¥n'

ACTDEF=<Error>00000111 "System Error"

起動オプション，および設定内容を編集したら，［実行］ボタンをクリックします。

設定を反映するか確認するダイアログボックスが表示されるので［はい］ボタンをクリックします。

ダイアログボックスにKNAN20321-Qメッセージが表示された場合は，IM構成管理でログファイルトラップを起動したときに設定が反映されます。

関連項目

構築ガイド　3.5.1　エージェント構成のホストにプロファイルを設定する

画面リファレンス　5.1.2　［IM構成］ページ

画面リファレンス　5.9　［プロファイル表示/編集］画面

JP1/Base 運用ガイド　アプリケーションプログラムのログファイルの変換について書かれた個所

JP1/Base 運用ガイド　ログファイルトラップ動作定義ファイルについて書かれた個所

JP1/Base 運用ガイド　ログファイルトラップ起動定義ファイルについて書かれた個所

(3)　監視したいホストのログファイルトラップをIM構成管理で起動する

JP1ユーザーがアプリケーションのログファイルのレコードをJP1/IMで監視するために，IM構成管理でログファイルトラップを起動します。この操作は，監視したいホストに対して実行します。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

監視したいホストにログファイルトラップ動作定義ファイルが作成されている。

監視したいホストのJP1/Baseに対して，プロファイルの排他編集権を取得している。

監視したいホストでJP1/Base LogTrapサービスが起動している。

操作手順

［プロファイル表示/編集］画面のツリー表示領域から，起動したいログファイルトラップの監視名を選択します。

次に示すどちらかの方法でログファイルトラップを起動します。

メニューバーから［操作］−［プロセス起動］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロセス起動］を選択する。

関連項目

構築ガイド　3.5.1　エージェント構成のホストにプロファイルを設定する

画面リファレンス　5.9　［プロファイル表示/編集］画面

JP1/Base 運用ガイド　アプリケーションプログラムのログファイルの変換について書かれた個所

4.4.2　ログファイルトラップでレコードをイベントに変換できるか確認する

「4.4.1　JP1/Baseのログファイルトラップとは」に従ってログファイル動作定義ファイルを作成したあと，ログファイルトラップが正常に起動するかどうかを確認する必要があります。ログファイルトラップを起動しているエージェントで擬似的なレコードを出力して動作を確認します。なお，実際にログファイルトラップを起動する際は，必ず擬似的なレコードを出力してもよいログファイルであるか確認してください。

前提条件

「4.4.1　JP1/Baseのログファイルトラップとは」に従ってログファイルトラップの設定が完了している必要があります。

操作手順

ログファイルトラップを起動しているエージェント（host1）のコマンドプロンプトで，次のコマンドを実行します。

echo "System Error">>ログファイル名※

注※　この例の場合のechoコマンドはテスト用のファイルを監視するために使用しています。実際の運用ではアプリケーションが出力するログを監視してください。

例えば，Windowsで「logfile1.log」というログファイルの格納先が「C:¥log」である場合，ログファイル名には「C:¥log¥logfile1.log」を指定します。

セントラルコンソールにイベント変換されたログが表示されるか確認します。

この例では，重大度が「エラー」，登録ホストが「host1」，メッセージが「System Error」のイベントが発行されていることを確認してください。

関連項目

画面リファレンス　3.1　［イベントコンソール］画面の概要

画面リファレンス　3.40　［コマンド実行］画面

5　システムの監視

ここでは，統合オペレーション・ビューアーでシステムを監視します。

ダッシュボードでは，システム全体の監視やエージェントなどのノードを指定した監視ができます。

また，JP1/IM - Viewのイベント一覧に表示されたイベントを一時的に絞り込んで表示したり，メンテナンス対象のホストを監視対象から外したりする方法についても説明します。

5.1　ITシステムの健全性の可視化

統合オペレーション・ビューアーはWebブラウザーで表示されます。ログイン手順については，「2.6　統合オペレーション・ビューアーでJP1/IM - Manager にログインする」を参照してください。

なお，統合オペレーション・ビューアーを使用するには，JP1/IM - Managerでインテリジェント統合管理基盤がセットアップされている必要があります。

統合オペレーション・ビューアーにログインすると，右上にシステム全体のダッシュボードが表示され，システム全体の重要イベントの状態，アラート情報，未対処イベント数，イベントの対処状況を確認できます。

下位のシステムがあれば，下位システムの状態も一緒に表示されます。

図5‒1　統合オペレーション・ビューアーの表示例（1／2）

ツリーのエージェントを選択すると，該当エージェントの重要イベントの状態，アラート情報，未対処イベント数，イベントの対処状況を表示し，さらにCPU使用率などの各種ITリソースに関するトレンド情報をグラフ化して表示します。

図5‒2　統合オペレーション・ビューアーの表示例（2／2）

5.2　JP1/IM - Viewでシステムを監視する

ビューアーにJP1/IM - Viewを使用して，イベントを監視する方法について説明します。

5.2.1　必要なイベントだけを監視する方法について

JP1/IM - Viewを使用してイベントを監視すると，ホストで発行されたイベントがイベント一覧に表示されます。ホストや重大度などの条件が決まっている場合，その条件に合わせて監視したいイベントだけを表示できます。条件を指定して，イベントを一時的に絞り込んで表示しましょう。

[図データ]キーワード

表示，イベント，特定，フィルタリング，表示フィルター

(1)　表示フィルターでイベントを絞り込んで表示する

イベントを絞り込んで表示するには，セントラルコンソールの［表示フィルター設定］画面を使用して，表示フィルターを設定します。ここでは，ホストBで発行された重大度が「エラー」のイベントを表示する手順を説明します。

前提条件

前提条件はありません。

操作手順

［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページで［表示フィルター編集］をクリックして，［表示フィルター設定］画面を表示します。

設定が完了したら，［表示フィルター設定］画面の［OK］ボタンをクリックして，フィルターの条件を登録してください。

関連項目

構築ガイド　5.2.1　表示フィルターを設定する

画面リファレンス　3.28　［表示フィルター設定］画面

(2)　表示フィルターの条件に合ったイベントが表示されたか確認する

表示フィルターで条件を指定したあと，条件に合ったイベントが表示されているか確認します。

前提条件

「5.2.1(1)　表示フィルターでイベントを絞り込んで表示する」の手順に従って表示フィルターが設定されている必要があります。

操作手順

［イベントコンソール］画面の［表示フィルター］チェックボックスをチェックします。

指定した条件のイベントがイベント一覧に表示されているか確認してください。

5.2.2　メンテナンス対象のホストを監視対象から外す方法

ホストのメンテナンス中は，サーバの再起動などに伴った，システムの監視に不要なイベントが大量に発行されます。そのため，システムの監視に不要なイベントがイベント一覧に表示され，必要なイベントを確認しにくくなります。

不要なイベントを表示しないようにするために，あらかじめメンテナンス対象のホストを監視対象から外しましょう。共通除外条件を使えば，イベントを監視しつつアクションの実行だけを対象外にすることもできます。

重要

JP1/IM - Managerを含めたシステム全体をメンテナンスする場合は，上位ホストから下位ホストの順でメンテナンスしてください。下位ホストからメンテナンスした場合，JP1/IM - Managerの停止前と起動後とで，JP1/IM - Viewで参照できるイベントが異なるときがあります。

[図データ]キーワード

項目，フィルター，共通除外条件，特定，ホスト

[図データ]便利メモ

あらかじめ共通除外条件で除外したイベント以外に，システム運用中に必要なくなったイベントを監視対象から外したいとき

システムを監視し始めると，あらかじめ共通除外条件で除外したイベント以外に，システムを運用中に必要なくなったイベントが発行されることがあります。システム運用中に必要なくなったイベントを監視対象から外すには，フィルターの追加共通除外条件を使用します。追加共通除外条件は，システム運用中に監視中のイベントを使って定義する除外条件です。詳細については，マニュアル「導入・設計ガイド」の「4.2.7(3)　追加共通除外条件」，およびマニュアル「運用ガイド」の「6.5.4　追加共通除外条件を設定してJP1イベントを監視またはアクション実行の対象外にする」を参照してください。

(1)　フィルターの共通除外条件で一時的にホストを監視対象から外す

メンテナンス対象のホストを監視対象から外すには，フィルターの共通除外条件を使用します。共通除外条件は，セントラルコンソールの［共通除外条件設定］画面で設定します。共通除外条件は，アクションの対象となるイベントも監視対象から外すことができます。

前提条件

フィルターの共通除外条件を設定するJP1ユーザーにJP1_Console_Admin権限が与えられている必要があります。

操作手順

［イベントコンソール］画面で［オプション］メニューから表示される［システム環境設定］画面の［一覧編集］ボタンをクリックして［イベント取得条件一覧］画面を表示します。

［イベント取得条件一覧］画面で，共通除外条件群一覧の［追加］ボタンをクリックして［共通除外条件設定］画面を表示します。

次の図に従って共通除外条件を設定します。

［共通除外条件設定］画面の［OK］ボタンをクリックします。

［イベント取得条件一覧］画面が表示されます。

［イベント取得条件一覧］画面の［OK］ボタンをクリックします。

［システム環境設定］画面が表示されます。

［全般］ページの［イベント取得条件］の［共通除外条件群一覧］の［適用］欄の中にある適用したい条件をチェックした状態で，［システム環境設定］画面の［適用］ボタンをクリックします。

指定した条件が定義されます。

関連項目

導入・設計ガイド　4.2.6　フィルターの条件定義

導入・設計ガイド　14.9　JP1/IMが監視するシステム全体のメンテナンスの検討

構築ガイド　5.2.4　イベント取得フィルターを設定する

画面リファレンス　3.15　［共通除外条件設定］画面

(2)　監視対象から外したホストのイベントが表示されていないか確認する

フィルターの共通除外条件で条件を指定したあと，監視対象から外したホストのイベントがイベント一覧に表示されていないかどうか確認します。ここでは，ホストAおよびホストBで発行されたイベントはイベント一覧に表示されないで，ホスト1で発行されたイベントだけがイベント一覧に表示されることを確認する手順を説明します。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

「4.2.1　ユーザーマッピングの設定」の手順に従ってOSのユーザーマッピングが設定されている。

「4.1　IM構成管理とは」に従って基本的な構成のシステムが構築されている。

操作手順

［イベントコンソール］画面の［コマンド実行］ボタンをクリックして，［コマンド実行］画面を表示します。

［コマンド実行］画面の項目を次のように設定し，［実行］ボタンをクリックします。

項目

設定

コマンド種別

［管理対象ホストのコマンド］を選択する。

引き継ぎ情報

［情報を引き継ぐ］のチェックを外す。

実行ホスト名

次の内容を入力する。

hostA

実行コマンド

次の内容を入力する。

Windowsの場合：

"Baseパス¥bin¥jevsend" -e SEVERITY=Warning -m ホストAからコマンドを実行しました。

Linuxの場合：

/opt/jp1base/bin/jevsend -e SEVERITY=Warning -m ホストAからコマンドを実行しました。

ホストAで重大度が「警告」のイベントが発行されます。

手順1および手順2を繰り返します。［コマンド実行］画面の項目を次のように設定し，［実行］ボタンをクリックします。

項目

設定

コマンド種別

［管理対象ホストのコマンド］を選択する。

引き継ぎ情報

［情報を引き継ぐ］のチェックを外す。

実行ホスト名

次の内容を入力する。

hostB

実行コマンド

次の内容を入力する。

Windowsの場合：

"Baseパス¥bin¥jevsend" -e SEVERITY=Warning -m ホストBからコマンドを実行しました。

Linuxの場合：

/opt/jp1base/bin/jevsend -e SEVERITY=Warning -m ホストBからコマンドを実行しました。

ホストBで重大度が「警告」のイベントが発行されます。

手順1および手順2を繰り返します。［コマンド実行］画面の項目を次のように設定し，［実行］ボタンをクリックします。

項目

設定

コマンド種別

［管理対象ホストのコマンド］を選択する。

引き継ぎ情報

［情報を引き継ぐ］のチェックを外す。

実行ホスト名

次の内容を入力する。

host1

実行コマンド

次の内容を入力する。

Windowsの場合：

"Baseパス¥bin¥jevsend" -e SEVERITY=Warning -m ホスト1からコマンドを実行しました。

Linuxの場合：

/opt/jp1base/bin/jevsend -e SEVERITY=Warning -m ホスト1からコマンドを実行しました。

ホスト1で重大度が「警告」のイベントが発行されます。

イベント一覧にホストA，およびホストBで発行されたイベントが表示されていないこと，また，ホスト1で発行されたイベントが表示されていることを確認します。

関連項目

画面リファレンス　3.1　［イベントコンソール］画面の概要

画面リファレンス　3.24.2　［イベント表示項目］ページ

画面リファレンス　3.40　［コマンド実行］画面

6　システム障害の検知および調査

ここでは，統合オペレーション・ビューアーのダッシュボードで障害に関連するメッセージやノードを確認したり，関連するノードを調査したりする方法を説明します。

また，JP1/IM - Viewでシステム障害の検知に合わせて自動でコマンドを実行したり，システム障害を調査する際にエラーイベントを検索したりする方法についても説明します。

6.1　ITシステムの健全性の可視化によるシステム障害の検知および調査

WWWブラウザーでインテリジェント統合管理基盤にログインすると，次の画面が表示されます。

No.

エリア

機能概要

1

サンバースト／ツリー

システム全体のノードの状態を表示

2

統合オペレーション・ビューアー［ダッシュボード］

システム全体のノードの状態を表示

システム全体のアラート情報を表示

システム全体の未対処イベント数を表示

システム全体のイベントすべての対処状況のグラフを表示

3

イベント一覧

システム全体のイベント一覧を表示

「ノード状態」パネルは，インテリジェント統合管理基盤が行うシステムの評価に基づきエラーとなったノードの状態の色に変わります。

「アラート情報」パネルは，監視対象から収集したパフォーマンスデータを，しきい値で監視し，アラート評価に基づいて色が変わります。ただし，しきい値の設定を事前に定義する必要があります。

未対処イベント数や対処済イベント数により，重要イベントの発生状況や対処状況を確認できます。

関連項目

コマンド・定義ファイル・API リファレンス　2.　定義ファイル

ツリーのエージェントを選択すると，ダッシュボードの部分は，以下のようなエージェントに関する情報を表示します。

エージェントのノード状態パネル

エージェントのアラート情報パネル

エージェントの各種ITリソースに関するトレント情報のグラフ

ITリソースでアラート情報を検知した場合には，ダッシュボードで該当ホストの各種ITリソース情報をグラフで確認でき，発生時刻前後でリソースが高騰しているかなどの状況をすぐに確認することができます。

また，グラフの右上の[図データ]をクリックし「比較」を選択すると，次の図に示すような過去（1週間前など）のグラフと並べて表示できるので，事象発生時に影響を与えた原因の推測に利用できます。

アラート情報パネルで異常が発生した時には，アラートパネルをクリックするとインスタンス一覧が表示され，異常が発生した「ノード名」，「アラート名」や「しきい値超過時刻」が確認できます。

インスタンス一覧のExporterを選択すると，［イベント一覧］の部分に選択したExporterで発生しているイベントが表示されます。

「エラー」を示す「橙色」ボタンをクリックします。イベントが絞り込まれます。

[図データ]ボタンをクリックして，イベントの詳細を確認します。

[図データ]キーワード

GUI，視覚，イベント，サンバースト，ツリー，グラフィック，監視ツリー，統合オペレーション・ビューアー，ルートジョブネット，ビジュアル，ダッシュボード，パネル

6.2　特定のイベントが発行されたら自動でコマンドを実行する方法

イベントが発行されると，システム管理者がコマンドを実行してイベントに対処する場合があります。システム管理者が，いつも特定のイベントに対して特定のコマンドを実行していては，負担が掛かります。負担を軽減させるために，特定のイベントが発行されたら自動でコマンドを実行するよう設定しましょう。

このマニュアルでは，重大度が「エラー」のイベントが発行された場合にバッチファイル（errornotice.bat）を実行し，システム管理者へエラーを通知する手順を説明します。バッチファイルは事前に用意し，Windowsの管理サーバの「C:¥jp1im」に格納してください。

Linuxの場合，実行アプリケーションの格納先，およびファイル名を読み替えて同じ手順で設定してください。

[図データ]便利メモ

一度実行したアクションを一定の期間だけ実行しないようにしたいとき

自動アクションを設定したイベントが短期間で大量に発行された場合，何度もアクションを実行してしまいます。自動アクションの抑止を使用すると，不要なアクション実行を防ぐために，一度実行したアクションを一定の期間だけ実行しないようにできます。詳細については，マニュアル「導入・設計ガイド」の「6.4.4　同一アクションの抑止」，およびマニュアル「構築ガイド」の「5.5.4　自動アクションの実行抑止の設定」を参照してください。

障害が発生したことをメールで送信したいとき

JP1/IM - Managerのメール通知機能を使用すると，障害が発生した場合にメールを送信するように，自動アクション機能で設定できます。詳細については，「付録A.1(2)　メール環境定義ファイルを作成してメール通知機能をセットアップする（Windows限定）」を参照してください。Linuxについては，sendmailコマンドを使用してメールを送信するように設定してください。

[図データ]キーワード

自動アクション，コマンド，自動アクションサービス，メール，通知

6.2.1　イベント発行時に自動アクション機能でコマンドを実行する

自動でコマンドを実行するには，自動アクション機能を使用します。自動アクションの定義は，［アクション詳細設定］画面で設定します。自動アクションの定義とは，自動アクションを実行する条件の内容です。自動アクションの定義は，変数を使用してイベントに含まれる情報を指定することもできます。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

「4.2.1　ユーザーマッピングの設定」の手順に従ってOSのユーザーマッピングが設定されている必要があります。

自動アクションを定義するJP1ユーザーにJP1_Console_Admin権限が与えられている必要があります。

操作手順

［イベントコンソール］画面の［メインメニュー］−［オプション］−［自動アクション設定］を選択して，［アクション設定］画面を表示します。

［アクション設定］画面で［追加］または［編集］をクリックして［アクション詳細設定］画面を表示します。

自動アクションを実行するイベントを設定するために，［実行条件］の［イベントID］および［イベント条件］を指定します。

この例では，重大度が「エラー」のイベントを実行条件にするため，次のように指定します。

イベントID：「すべて」を選択する。

リストボックス：「重大度」を選択する。

直接指定：「エラー」のチェックボックスをチェックする。

「実行条件」に指定したイベントが発生した場合，どのような自動アクションを実行するかを，「実行内容」に指定します。

この例では，それぞれ次のように入力します。

実行ユーザー名：「jp1admin」

アクションを実行するシステム管理者のJP1ユーザー名を入力する。

実行ホスト名：「kanri」

アクションを実行する管理サーバのホスト名を入力する。

アクション：「C:¥jp1im¥errornotice.bat」

管理サーバに格納してあるシステム管理者にエラーを通知するバッチファイルを入力する。

［アクション詳細設定］画面の［OK］ボタンをクリックして，［アクション設定］画面を表示します。

［アクション設定］画面の［適用］ボタンをクリックします。

設定内容が更新されます。

関連項目

画面リファレンス　3.33.1　［アクション詳細設定］画面

6.2.2　自動アクションに設定したコマンドが実行されたか確認する

自動アクションを設定したあと，設定したとおりにコマンドが実行されているかどうか確認します。ここでは，重大度が「エラー」のイベントが発行されたのを契機に，Windowsマシンの管理サーバに対してエラーを通知するバッチファイル（errornotice.bat）を実行するような自動アクションが実行されていることを確認します。

前提条件

「4.2.1　ユーザーマッピングの設定」の手順に従ってOSのユーザーマッピングが設定されている必要があります。

操作手順

［イベントコンソール］画面の［コマンド実行］ボタンをクリックして，［コマンド実行］画面を表示します。

［コマンド実行］画面の項目を次のように設定し，［実行］ボタンをクリックします。

項目

設定

コマンド種別

［管理対象ホストのコマンド］を選択する。

引き継ぎ情報

［情報を引き継ぐ］のチェックを外す。

実行ホスト名

次の内容を入力する。

hostA

実行コマンド

次の内容を入力する。

Windowsの場合：

"Baseパス¥bin¥jevsend" -e SEVERITY=Error

Linuxの場合：

/opt/jp1base/bin/jevsend -e SEVERITY=Error

ホストAで重大度が「エラー」のイベントが発行されます。

自動アクションの対象となるイベントの場合，イベント一覧の［アクション］に実行の対象となったマーク（[図データ]）が表示されます。

手順2で発行したイベントを［イベントコンソール］画面で選択し，［表示］−［自動アクション実行結果表示］を選択して，［アクション結果］画面を表示します。

［アクション結果］画面の［実行結果一覧］に表示されているアクションの［状態］列が「終了」になっていることを確認します。

関連項目

画面リファレンス　3.1　［イベントコンソール］画面の概要

画面リファレンス　3.36　［アクション結果］画面

画面リファレンス　3.40　［コマンド実行］画面

6.3　JP1/IM - Viewでイベントを検索する方法

障害を調査する場合，イベント一覧に表示されたイベント以外に，障害に関係するイベントが発行されているかどうかイベントを確認する必要があります。しかし，障害の調査の段階では，すでにイベント一覧からイベントが消去されている場合があります。

イベントの条件を指定して，イベント一覧から消去されたイベントを検索しましょう。

[図データ]キーワード

イベント検索，検索，調査

[図データ]便利メモ

イベント一覧に表示されなくなった過去のイベントを表示したいとき

イベント一覧に表示されなくなった過去のイベントをイベント一覧に表示するには，表示開始位置指定機能を使用します。［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページおよび［重要イベント］ページで日時を指定したり，スライダーを動かしたりしてイベント一覧の表示開始位置を指定できます。詳細については，マニュアル「運用ガイド」の「6.6　表示開始位置を指定してイベントを表示する」を参照してください。

6.3.1　イベント検索で条件を指定してイベントを検索する

イベントを検索するには，イベント検索を使用します。イベント検索の条件は，［イベント検索条件設定］画面で設定します。

前提条件

JP1/BaseのイベントDBに登録されているイベントを検索したい場合：

前提条件はありません。

統合監視DBに登録されているイベントを検索したい場合：

「2.4.4(3)　統合監視DBをセットアップする（Windowsの場合）」，または「2.5.4(3)　統合監視DBをセットアップする（Linuxの場合）」に従って統合監視DBを設定し，有効になっている必要があります。

操作手順

［イベント検索］ページの［イベント検索］ボタンをクリックして［イベント検索条件設定］画面を表示します。

次の図に従って重大度が「警告」のイベントを検索します。

［イベント検索条件設定］画面の［OK］ボタンをクリックします。

指定した条件のイベントが［イベント検索］ページに表示されます。

関連項目

導入・設計ガイド　4.6　イベント検索

運用ガイド　6.8.1　検索の方法

6.3.2　イベントが検索できたか確認する

イベント検索で条件を指定したあと，［イベント検索］ページに検索したいイベントが表示されているかどうか確認します。このマニュアルでは，「6.3.1　イベント検索で条件を指定してイベントを検索する」の手順に従ってイベントを検索した場合について説明します。

操作手順

重大度が「警告」のイベントが表示されていることを確認してください。

付録

付録A　メール通知機能でメールを送信する方法について（Windows限定）

JP1/IM - Managerだけでメールを送信したい場合は，JP1/IM - Managerのメール通知機能を使用します。JP1/IM - Managerのメール通知機能を使用するためには，メール環境定義ファイルを設定する必要があります。

JP1/IM - Managerのメール環境定義ファイルを設定して，メールを送信できるようにしましょう。

付録A.1　メール通知機能の設定（Windows限定）

メール通知機能とは，JP1/IM - Managerが提供している機能の一つで，JP1/IM - Managerのjimmailコマンドを使用してメールを送信する機能です。このマニュアルでは，メール通知機能を使用してメールを送信するための設定の手順を説明します。

(1)　作成するメール環境定義ファイルの記載内容の説明

「付録A.1(2)　メール環境定義ファイルを作成してメール通知機能をセットアップする（Windows限定）」で作成する，メール環境定義ファイルの設定内容の詳細を説明します。

メール環境定義ファイルの記載内容の詳細

記載内容

設定項目

説明

From=jp1_xxx@yyy.jp

送信元メールアドレス

送信元のメールアドレスを1〜256バイトの範囲で1件だけ指定します。

使用できる文字は以下のとおりです。

0-9，a-z（半角英数字）

@（アットマーク）

.（ピリオド）

-（ハイフン）

_（アンダースコア）

SmtpServer=SMTPサーバのホスト名またはIPアドレス

SMTPサーバのホスト名またはIPアドレス

メール送信時に接続するSMTPサーバのホスト名またはIPアドレスを指定します。IPアドレスはIPv4だけに対応します。SMTPサーバは複数指定できません。

AuthMethod=SMTP

メール送信時の認証方式

メール送信時にするメールサーバとの認証処理の方式を指定します。

NONE：認証なし

POP：POP before SMTP認証

SMTP：SMTP-AUTH認証（LOGIN/PLAIN）

初期値はNONEです。

AuthUser=認証アカウント名

POP before SMTP認証またはSMTP-AUTH認証で使用する認証アカウント名

POP before SMTP認証またはSMTP-AUTH認証で使用する認証アカウント名を指定します。

認証アカウント名は，1〜255バイトの半角文字で指定します。

初期値は空文字（""）です。

(2)　メール環境定義ファイルを作成してメール通知機能をセットアップする（Windows限定）

メール通知機能の設定をカスタマイズするためには，メール環境定義ファイルを設定する必要があります。このマニュアルでは，メールサーバにSMTP-AUTH認証で接続する場合に必要な設定手順を説明します。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

SMTP-AUTH認証をサポートするメールサーバが事前に用意されている。

メールサーバのIPアドレスがIPv4である。

jimmailpasswdコマンドを実行するOSユーザーがAdministrators権限を所有している。

操作手順

メール環境定義ファイルをテキストエディターで開きます。

Consoleパス¥conf¥mail¥jimmail.conf

メール環境定義ファイルの次に示す項目を設定します。

From

From=jp1_xxx@yyy.jp

SmtpServer

SmtpServer=SMTPサーバのホスト名またはIPアドレス

AuthMethod

AuthMethod=SMTP

AuthUser

AuthUser=認証アカウント名

次のjimmailpasswdコマンドを実行して認証パスワードを設定します。

"Consoleパス¥bin¥jimmailpasswd" -p 認証パスワード

通信環境を設定します。

メールサーバホストの名前解決

SMTPサーバ名およびPOP3サーバ名の名前解決ができるように，jp1hostsファイル，jp1hosts2ファイル，hostsファイル，およびDNSを設定します。

ファイアウォールの設定

jimmailコマンドとメールサーバがSMTP/POP3通信するために，ファイアウォールの通過設定をします。

関連項目

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　2.　メール環境定義ファイル（jimmail.conf）

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　jimmail（Windows限定）

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　jimmailpasswd（Windows限定）

構築ガイド　3.1　ホストの登録

構築ガイド　9.3.1　ファイアウォールの基礎知識

付録A.2　メール通知機能が正しく設定できているか確認する（Windows限定）

ここでは，「付録A.1(2)　メール環境定義ファイルを作成してメール通知機能をセットアップする（Windows限定）」に従ってメール環境定義ファイルを設定したあと，JP1/IM - Managerからjimmailコマンドを実行して送信したメールが，宛先のメールに届いているかを確認する手順を説明します。

前提条件

次の条件を満たす必要があります。

「付録A.1(2)　メール環境定義ファイルを作成してメール通知機能をセットアップする（Windows限定）」の手順に従ってメール通知機能の設定ができている。

メール受信端末が，jimmailコマンドの宛先に指定するメールアドレスを受信できる。

jimmailコマンドを実行するOSユーザーがAdministrators権限を所有している。

操作手順

jimmailコマンドを実行します。

user@hitachi.com宛てにメールを送信する例を次に示します。

"Consoleパス¥bin¥jimmail" -to user@hitachi.com -s IMTestMail -b IMTestMail

宛先に指定したアドレスにメールが届いたか確認します。

メール受信端末で，user@hitachi.com宛てのメールが届いていることを確認します。

付録A.3　メール通知機能を使用する場合の自動アクションの定義例（Windows限定）

自動アクションを定義する際，実行するアクションにjimmailコマンドを指定することで，自動アクションを実行する契機となったイベントの属性値を利用したメールを送信できます。実行するアクションにjimmailコマンドを指定する場合の，自動アクションの定義例を示します。自動アクションを定義する手順については，「6.2.1　イベント発行時に自動アクション機能でコマンドを実行する」を参照してください。

実行するアクションにjimmailコマンドを指定する場合の自動アクションの定義例

設定する項目

設定内容

イベントID

［すべて］を選択する。

イベント条件

重大度がエラーと一致する。

実行ユーザー名

jp1admin

実行ホスト名

kanri

アクション

jimmail.exe -to user@hitachi.com -s "[重大度:$EVSEV] 障害発生通知" -b "監視対象ホストで障害が発生しました。¥n---¥nイベントDB内通し番号=$EVSEQNO¥nイベント発生日時=$EVDATE $EVTIME¥nイベントID=$EVIDBASE¥n重大度=$EVSEV¥nプロダクト名=$EV"PRODUCT_NAME"¥nメッセージ=$EVMSG¥n---¥nFrom:IM-Mホスト($ACTHOST)"

上の表のとおり自動アクションを設定した場合に送信されるメールの例を次に示します。

項目

内容

送信元（From）

jp1_xxx@yyy.jp

送信先（To）

user@hitachi.com

メールの主題

[重大度:Error]障害発生通知

メールの本文

監視対象ホストで障害が発生しました。

---

イベントDB内通し番号=1234567

イベント発生日時=2014/01/01 10:00:00

イベントID=000A

重大度=Error

プロダクト名=/HITACHI/XXXXX/JP1

メッセージ=監視対象ホストでシステムエラーが発生しました

---

From:IM-Mホスト(kanri)

なお，実際に自動アクションを定義する際は，大量の自動アクションが実行されることによってシステムに負荷がかからないように，イベント条件の設定内容や自動アクションの実行抑止について検討してください。

関連項目

導入・設計ガイド　4.19.5　コマンド実行時のイベント情報引き継ぎ

付録B　ビジュアル監視でシステム障害の影響範囲を把握する方法について

監視対象のホストを階層構成で表示したり，設置場所で表示したりすることで，システムで発行されたイベントの影響範囲が視覚的に把握できます。イベントの影響範囲を視覚的に把握するために，システムをビジュアルに監視しましょう。

[図データ]キーワード

GUI，視覚，イベント，ツリー，グラフィック，監視ツリー，セントラルスコープ，目的指向，ビジュアル

付録B.1　ビジュアル監視を設定する流れ

システムをビジュアルに監視するためには，セントラルスコープを使用します。セントラルスコープでは，システムで発行されるイベントを論理視点で捉え，システムをビジュアルに監視できます。

セントラルスコープは，次の流れで設定します。

セントラルスコープをセットアップする

ツリー形式でビジュアル監視するためにセントラルスコープを設定する

監視ノードの属性を設定する

マップ形式でビジュアル監視するためにセントラルスコープを設定する

このマニュアルでは，「2.1　基本的な構成のシステムとは」で示した基本のシステム構成をセントラルスコープで監視できるように設定し，重大度が「警告」のイベントをホストAから受信したら監視ノードの状態が変わるように設定する手順を説明します。また，ツリー形式とマップ形式の設定方法をそれぞれ説明します。

(1)　セントラルスコープをセットアップする

JP1/IM - Managerを新規インストールした場合，セントラルスコープの機能は無効になっています。このため，jcoimdefコマンドでセントラルスコープのサービスを有効にします。この操作は，マネージャーに対して実行します。

前提条件

jcsdbsetupコマンド，jcoimdefコマンド，およびjco_spmd_statusコマンドを実行するOSユーザーがAdministrators権限またはroot権限を所有している必要があります。

操作手順

JP1/IM3-Managerサービスを停止します。

次のjcsdbsetupコマンドを実行してセントラルスコープのデータベースを作成します。

Windowsの場合

"Scopeパス¥bin¥jcsdbsetup"

Linuxの場合

/opt/jp1scope/bin/jcsdbsetup

次のjcoimdefコマンドを実行してセントラルスコープサービス（jcsmain）を有効にします。

Windowsの場合

"Consoleパス¥bin¥jcoimdef" -s ON

Linuxの場合

/opt/jp1cons/bin/jcoimdef -s ON

JP1/IM3-Managerサービスを起動します。

次のjco_spmd_statusコマンドを実行してセントラルスコープサービスが稼働しているか確認します。

Windowsの場合

"Consoleパス¥bin¥jco_spmd_status"

Linuxの場合

/opt/jp1cons/bin/jco_spmd_status

稼働中のプロセスにjcsmainが表示されていることを確認してください。

関連項目

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　jcoimdef

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス　1.　jcsdbsetup

(2)　ツリー形式でビジュアル監視するためにセントラルスコープを設定する

システムの階層構成をビジュアル監視するためには，セントラルスコープの［監視ツリー］画面に監視ノードを追加します。

前提条件

操作を実施するJP1ユーザーが次の条件を満たす必要があります。

JP1権限レベル「JP1_Console_Admin」が割り当てられている。

JP1資源グループ「JP1_Console」が割り当てられている。

操作手順

Windowsスタートメニューの［すべてのプログラム］−［JP1_Integrated Management - View］−［監視ツリー編集］を選択して，［監視ツリー(編集中)］画面を表示します。

なお，［監視ツリー(編集中)］画面はセントラルスコープにログインしたあと，［監視ツリー］画面からも表示できます。

［監視ツリー(編集中)］画面の［編集］−［新規監視ノード作成］を選択して，［新規監視ノード作成］画面を表示します。

次の図に従って，監視ノードを追加します。

［監視ツリー(編集中)］画面の［ファイル］−［サーバのツリーを更新］を選択して，編集したツリーを［監視ツリー］画面に反映します。

ログイン画面が表示された場合は，認証サーバに登録したJP1ユーザー名，およびパスワードを入力してください。

関連項目

構築ガイド　6.3.1　監視ツリーの編集画面の起動

構築ガイド　6.3.3　監視ツリーの自動生成

運用ガイド　4.1　JP1/IM - Managerにログインする

画面リファレンス　1.2　［ログイン］画面

画面リファレンス　4.1　［監視ツリー］画面の概要

画面リファレンス　4.15　［監視ツリー(編集中)］画面

(3)　監視ノードの属性を設定する

監視ノードの属性を設定すると，監視ノードで使用するマークを変更したりイベントを受信したとき監視ノードの状態を変更したりできます。ここでは「2.1　基本的な構成のシステムとは」で示したホストAに対して監視ノードの属性を設定する手順を説明します。

前提条件

［監視ツリー］画面に監視ノードが表示されている必要があります。

操作手順

［監視ツリー］画面でホストAを選択します。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロパティ］を選択して，［プロパティ］画面を表示します。

［状態変更条件］−［追加］ボタンをクリックして，［状態変更条件設定］画面を表示します。

次の図に従って，［状態変更条件設定］画面，および［共通条件詳細設定］画面に必要事項を入力します。

［共通条件詳細設定］画面で［OK］ボタンをクリックします。

［共通条件設定］画面で［閉じる］ボタンをクリックします。

［状態変更条件設定］画面で［共通条件］−［条件］のリストボックスから手順4で追加した共通条件名を選択します。

［状態変更条件設定］画面で［OK］ボタンをクリックします。

［プロパティ］画面で［適用］ボタンをクリックします。

関連項目

画面リファレンス　4.9　［プロパティ］画面

画面リファレンス　4.12　［状態変更条件設定］画面

画面リファレンス　4.13　［共通条件設定］画面

画面リファレンス　4.14　［共通条件詳細設定］画面

(4)　マップ形式でビジュアル監視するためにセントラルスコープを設定する

マップ形式で表示するためには，［ビジュアル監視］画面を作成します。［ビジュアル監視(編集中)］画面から［ビジュアル監視］画面を作成する手順を説明します。

前提条件

［監視ツリー］画面に監視ノードが表示されている必要があります。

操作手順

Windowsスタートメニューの［すべてのプログラム］−［JP1_Integrated Management - View］−［監視ツリー編集］を選択して，［監視ツリー(編集中)］画面を表示します。

［監視ツリー(編集中)］画面のメニューバーから［ファイル］−［サーバからツリーを取得］を選択して，［監視ツリー］画面の内容を［監視ツリー(編集中)］画面に反映します。

［監視ツリー(編集中)］画面のメニューバーから［編集］−［新規ビジュアル監視画面作成］を選択して，［ビジュアル監視(編集中)］画面を表示します。

次の図に従って，［ビジュアル監視］画面を作成します。

[図データ]［サーバのビジュアル監視データを更新］ボタンをクリックして，［ビジュアル監視］画面の作成内容をマネージャーに反映します。

ログイン画面が表示された場合は，認証サーバに登録したJP1ユーザー名，およびパスワードを入力してください。

関連項目

画面リファレンス　4.4　［ビジュアル監視（編集中）］画面

画面リファレンス　4.5　［ビジュアル監視］画面（監視用）

構築ガイド　6.4.1　［ビジュアル監視］画面の編集画面の起動

構築ガイド　6.4.3　［ビジュアル監視］画面のカスタマイズ

付録B.2　イベントの影響範囲をマップ形式やツリー形式で監視できるか確認する

［監視ツリー］画面および［ビジュアル監視］画面でイベントの影響範囲を確認します。ここでは「2.1　基本的な構成のシステムとは」で示したホストAでイベントを発行して確認する手順を説明します。

前提条件

「4.2.1　ユーザーマッピングの設定」に従って，OSのユーザーマッピングが完了している必要があります。

操作手順

［イベントコンソール］画面の［コマンド実行］ボタンをクリックして，［コマンド実行］画面を表示します。

「4.2.2　コマンドを実行できるか確認する」の手順に従い，［コマンド実行］画面の項目を次のように設定し，［実行］ボタンをクリックします。

項目

設定

コマンド種別

［管理対象ホストのコマンド］を選択する。

引き継ぎ情報

［情報を引き継ぐ］のチェックを外す。

実行ホスト名

次の内容を入力する。

hostA

実行コマンド

次の内容を入力する。

Windowsの場合：

"Baseパス¥bin¥jevsend" -e SEVERITY=Warning -m 警告イベントの発行

Linuxの場合：

/opt/jp1base/bin/jevsend -e SEVERITY=Warning -m 警告イベントの発行

ホストAで重大度が「警告」のイベントが発行されます。

［監視ツリー］画面および［ビジュアル監視］画面を確認します。

監視ノードのうち，障害が起こった監視ノードおよびその監視ノードを含む監視グループが自動的に障害状態に変化します。

この例の場合，重大度が「警告」のイベントが発行されたときには，ホストAおよびホストAを含む監視グループが黄色になっていることを確認してください。

手順2を繰り返します。［コマンド実行］画面の項目を次のように設定し，［実行］ボタンをクリックします。

項目

設定

コマンド種別

［管理対象ホストのコマンド］を選択する。

引き継ぎ情報

［情報を引き継ぐ］のチェックを外す。

実行ホスト名

次の内容を入力する。

hostA

実行コマンド

次の内容を入力する。

Windowsの場合：

"Baseパス¥bin¥jevsend" -e SEVERITY=Error -m エラーイベントの発行

Linuxの場合：

/opt/jp1base/bin/jevsend -e SEVERITY=Error -m エラーイベントの発行

ホストAで重大度が「エラー」のイベントが発行されます。

［監視ツリー］画面および［ビジュアル監視］画面を確認します。

この例の場合，重大度が「エラー」のイベントが発行されたときには，ホストAおよびホストAを含む監視グループが変化しないことを確認してください。

関連項目

画面リファレンス　3.1　［イベントコンソール］画面の概要

画面リファレンス　3.40　［コマンド実行］画面

付録C　ITシステムの健全性の可視化

WWWブラウザーでインテリジェント統合管理基盤にログインすると，次の画面が表示されます。

統合オペレーション・ビューアー［ダッシュボード］は，システムが自動生成したダッシュボードとは別に，ユーザーの用途に合わせたオリジナルなダッシュボードを複数個作成できます。

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management 3 - Manager 画面リファレンス」の「2章　［統合オペレーション・ビューアー］画面」

例えば，Web予約サービスを実現するシステムは，Web関連システムだけではなく，決済システムや基幹業務システムなどの関連システムと連携してサービスを実現しています。このため，Web予約サービスの健全性を確認するには，複数のシステムをまとめて監視する必要があります。ダッシュボードの「ノード状態マップ」パネルでは，背景画像を指定することができ，背景画像上にノードを表示できます。

次の例では，緑や赤の小さな四角でノードの状態を確認できます。

重要イベントの「未対処イベント数」や「対処済イベント数」の推移もノード別にグラフ化して表示できるため，1日または月単位での時間帯別の発生状況と対処状況が把握でき，ITシステムの健全性の評価や改善計画に利用できます。

また，複数システムが存在する場合に，いろいろなノードの中で気になるトレンド情報だけを選択したダッシュボードを作成できます。トレンド情報は，折れ線グラフ，棒グラフ，ゲージ，数値，ランキング形式など，ビジュアル化して表示できます。

空きディスク容量などは1か月分を表示することで，今後の容量不足の予兆監視ができます。

また，統合オペレーション・ビューアー［ダッシュボード］は，ログイン直後にツリーやイベント一覧を表示しないで［ダッシュボード］だけを表示することもできます。

付録D　ポート番号

JP1/IMおよびJP1/Baseが使用するポート番号のうち，このマニュアルで説明するシステムに関係するものを示します。使用するプロトコルは，TCP/IPです。各ポート番号は，製品のインストール時に設定されます。

付録D.1　JP1/IMのポート番号

このマニュアルで説明するシステムに関係するJP1/IMのポート番号の一覧を示します。なお，通信時にはここに示すポート番号のほかに，OSが自動的に割り振る1025〜65535/tcpのポート番号を使用します。ただし，割り振られるポート番号の範囲はOSによって異なる場合があります。

このマニュアルで説明するシステムに関係するJP1/IMのポート番号一覧

サービス名

ポート番号

IM-V

IM-M

説明

jp1imevtcon

20115/tcp

○

○

JP1/IM - ViewからJP1/IM - Manager（イベントコンソールサービス）への接続で使用

jp1imcmda

20238/tcp

○

−

JP1/IM - Viewからコマンド実行する際に使用

jp1imcss

20305/tcp

○

○

JP1/IM - ViewからJP1/IM - Manager（セントラルスコープサービス）への接続で使用

JP1/IM3-Manager DB Server

20700/tcp

−

×

JP1/IM - Manager（IMデータベース）の内部処理で使用

jp1imcf

20702/tcp

○

○

JP1/IM - ViewからJP1/IM - Manager（IM構成管理サービス）への接続で使用

jp1imfcs

20701/tcp

−

○

JP1/IM - Manager（イベント基盤サービス）の内部処理で使用

jp1imegs

20383/tcp

−

○

JP1/IM - Manager（相関イベント発行サービス）の内部処理で使用

jddmain

20703/tcp

−

−

Webクライアント（WWWブラウザーやREST API発行クライアント）からJP1/IM - Manager（インテリジェント統合管理基盤サービス）への接続で使用

（凡例）

IM-V：JP1/IM - View

IM-M：JP1/IM - Manager

○：インストール時にservicesファイルに登録される

×：servicesファイルに登録してはいけない

−：インストール時にservicesファイルに登録されない（設定も不要）

付録D.2　JP1/Baseのポート番号

このマニュアルで説明するシステムに関係するJP1/Baseのポート番号の一覧を示します。なお，通信時にはここに示すポート番号のほかに，OSが自動的に割り振る1025〜65535/tcpのポート番号を使用します。ただし，割り振られるポート番号の範囲はOSによって異なる場合があります。

このマニュアルで説明するシステムに関係するJP1/Baseのポート番号一覧

サービス名

ポート番号

説明

jp1imevt

20098/tcp

イベントを他ホストに転送するときに使用

jp1imevtapi

20099/tcp

イベントを登録または取得するすべての製品，およびイベント発行関数・イベント取得関数で使用

jp1imrt

20237/tcp

IM構成管理で使用

jp1imcmda

20238/tcp

コマンド実行で使用

jp1imcmdc

20239/tcp

コマンド実行で使用

jp1bsuser

20240/tcp

ユーザー認証サーバで使用

jp1bsplugin

20306/tcp

JP1/IM用定義情報の収集・配布で使用

jp1bscom

20600/tcp

IM構成管理とサービス管理制御との通信で使用

付録D.3　ファイアウォールの通過方向

ファイアウォールの通過方向を示します。なお，JP1/IMおよびJP1/Baseは，パケットフィルタリング型，NAT（スタティックモード）型のファイアウォールに対応しています。

ファイアウォールの通過方向

サービス名

ポート番号

ファイアウォールの通過方向

jp1imevt

20098/tcp

イベント転送元のJP1/Base → イベント転送先のJP1/Base

jp1imevtapi

20099/tcp

JP1/IM - Managerなどのイベントを取得するプログラム → JP1/Base

jp1imevtcon

20115/tcp

JP1/IM - View → JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）

jp1imrt

20237/tcp

JP1/IM - Manager → JP1/Base

jp1imcmda

20238/tcp

JP1/IM - View → JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）

JP1/IM - Manager（セントラルコンソール） → JP1/Base※1

jp1imcmdc

20239/tcp

JP1/IM - Managerが導入されているホストのJP1/Base ←→ コマンド実行先ホストのJP1/Base

jp1bsuser

20240/tcp

JP1/IM - Manager → JP1/Base

jp1imcss

20305/tcp

JP1/IM - View → JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）

jp1bsplugin

20306/tcp

JP1/IM - Managerなどのサービスを使用する上位プログラム → JP1/Base

jp1imegs

20383/tcp

JP1/IM - Managerがインストールされたマシン内だけの通信となるため，ファイアウォールの設定は不要

jp1bscom

20600/tcp

JP1/IM - Manager ←→ ほかのホストのJP1/Base

JP1/IM3-Manager DB Server

20700/tcp

JP1/IM - Manager → JP1/IM-Manager DB Server

jp1imfcs

20701/tcp

JP1/IM - Managerがインストールされたマシン内だけの通信となるため，ファイアウォールの設定は不要

jp1imcf

20702/tcp

JP1/IM - View → JP1/IM - Manager（IM構成管理）

jddmain

20703/tcp

Webクライアント（WWWブラウザーやREST API発行クライアント） → JP1/IM - Manager（インテリジェント統合管理基盤）

jimmail

25/tcp※2

JP1/IM - Manager → メールサーバ（SMTP）　（認証なしの場合）

587/tcp※2

JP1/IM - Manager → メールサーバ（SMTP）　（SMTP-AUTH認証の場合）

110/tcp※2

JP1/IM - Manager → メールサーバ（POP3）　（POP before SMTP認証の場合）

（凡例）

→　：コネクション確立時の接続方向

注※1　マネージャーのJP1/Baseが対象です。

注※2　接続先ポート番号は，接続先サーバの使用するポートによって変わる場合があります。

ここで示したポート番号を利用してコネクションを確立したい場合は，ファイアウォールの設定で「サービス名のポート」と「サービス名のポート番号に対して確立されたセッションへの返信はANY」を必ず通すようにしてください。返信が「ANY」となるのは，OSによる自動採番のためです。

コネクション確立時は，表中のポート番号を，接続を受ける側（矢印が向いている側）が使用します。接続する側は，OSによって割り当てられる空きポート番号を使用します。この場合に使用するポート番号の範囲は，OSによって異なります。

なお，ファイアウォールサーバマシン上にJP1/IMおよびJP1/Baseをインストールする場合は，同一マシン内での通信もファイアウォールによる通信制限の対象となる場合がありますので，この場合，同一マシン内でも表中のポート番号で通信できるように設定してください。

関連項目

構築ガイド　9.3　ファイアウォール環境での運用

付録E　サービス一覧（Windows限定）

Windows版JP1/Base，およびWindows版JP1/IM - Managerを構成するサービスのうち，このマニュアルで説明するシステムに関係するものを示します。

このマニュアルで説明するシステムに関係するJP1/Baseのサービス一覧

表示名

サービス名

スタートアップの種別※

説明

JP1/Base

JP1_Base

手動

ユーザー管理，およびプロセス管理のためのサービス

JP1/Base Event

JP1_Base_Event

手動

イベントを管理したり，ほかのホストとイベントを送受信したりするためのサービス

JP1/Base EventlogTrap

JP1_Base_EventlogTrap

手動

イベントログトラップを使用するためのサービス

JP1/Base LogTrap

JP1_Base_LogTrap

手動

ログファイルトラップを使用するためのサービス

注※　記載しているスタートアップの種別は，インストール時点での設定です。

このマニュアルで説明するシステムに関係するJP1/IM - Managerのサービス一覧

表示名

サービス名

スタートアップの種別※

説明

JP1/IM3-Manager

JP1_Console

手動

物理ホストのJP1/IM - Manager（インテリジェント統合管理基盤，セントラルコンソール，セントラルスコープ，IM構成管理）のサービス

JP1/IM3-Manager DB Server

HiRDBEmbeddedEdition_JM0

手動

物理ホストのIMデータベースサービス

注※　記載しているスタートアップの種別は，インストール時点での設定です。

このマニュアルで説明するシステムに関係するJP1/IM - Agentのサービス一覧

表示名

サービス名

スタートアップの種別※

説明

JP1/IM3-Agent

jpc_imagent

自動

統合マネージャーホストと統合エージェントホスト間の通信中継サービス

JP1/IM3-Agent proxy

jpc_imagentproxy

自動

統合マネージャーホストと統合エージェントホスト間の通信中継サービス

JP1/IM3-Agent action

jpc_imagentaction

自動

統合エージェントアクション実行サービス

注※　記載しているスタートアップの種別は，インストール時点での設定です。

付録F　もっと使いこなすには？

JP1/IMをさらに使いこなすための機能を紹介します。詳細については，JP1/IMのシリーズマニュアルを参照してください。

JP1/IMをさらに使いこなすための機能

機能

概要

関連項目

ユーザーフィルターおよび重要イベントフィルター

JP1/IMでは，このマニュアルで説明したもの以外のフィルターも設定できます。

導入・設計ガイド　4.2　JP1イベントのフィルタリング

導入・設計ガイド　13.1.3　JP1イベントのフィルタリング設定の検討

構築ガイド　5.2　JP1イベントのフィルタリングの設定

相関イベント

関連性を持つイベントが発行されたときに，新しいイベントを発行できます。

導入・設計ガイド　4.3　相関イベントの発行

導入・設計ガイド　13.1.4　相関イベント発行の検討

構築ガイド　5.6　相関イベント発行の設定

運用ガイド　6.4.2　相関イベントの詳細情報を確認し対処状況を変更する

繰り返しイベントの監視抑止

重要なイベントを見落とさないように，大量に発生したイベントを一つのイベントに集約できます。

導入・設計ガイド　4.4　繰り返しイベントの表示抑止

導入・設計ガイド　13.1.5　繰り返しイベントおよび大量発生イベントの監視抑止の検討

構築ガイド　5.3　繰り返しイベントの監視抑止の設定

運用ガイド　6.10　イベントの大量発生に対処する

大量発生イベントの転送抑止

エージェント（JP1/Base）で大量に発生したイベントをマネージャーへ転送するのを抑止できます。

導入・設計ガイド　4.5.9　大量発生イベントの転送抑止

導入・設計ガイド　13.1.7　大量発生イベントの転送抑止の検討

運用ガイド　6.10　イベントの大量発生に対処する

重大度変更機能

システムの運用に合わせてイベントの重大度をユーザーが変更できます。

導入・設計ガイド　4.7　JP1イベントの重大度の変更

導入・設計ガイド　13.1.8　JP1イベントの重大度変更の検討

構築ガイド　5.13　重大度変更機能の設定

運用ガイド　6.9.4　JP1イベントの重大度を変更する

表示メッセージ変更機能

JP1/IM - Viewに表示する際に指定したフォーマットに変更して，メッセージをより見やすくできます。

導入・設計ガイド　4.8　メッセージの表示形式の変更

導入・設計ガイド　13.1.9　JP1イベントの表示メッセージ変更の検討

構築ガイド　5.14　表示メッセージ変更機能の設定

運用ガイド　6.9.5　JP1イベントの表示メッセージを変更する

イベントガイド機能

システム監視中に発生したイベントに対して，調査や対処のガイドとなる情報を表示できます。

導入・設計ガイド　4.10　イベントガイド機能

導入・設計ガイド　13.1.10　イベントガイドの検討

構築ガイド　5.8　イベントガイド情報の編集

リモート監視※

監視対象ホストにJP1/BaseやJP1/IM - Agentをインストールせずに，監視対象ホストのログファイルを監視できます。

導入・設計ガイド　8.2.8　エージェント構成とリモート監視構成の選択について

導入・設計ガイド　8.6　リモートの監視対象ホストの管理

導入・設計ガイド　13.5.2　リモート監視構成の管理

構築ガイド　1.18　リモートの監視対象ホストでログ監視をするための設定（Windowsの場合）

構築ガイド　2.17　リモートの監視対象ホストでログ監視をするための設定（UNIXの場合）

仮想化構成でのシステム監視

仮想化環境管理ソフトウェアなどから，どのような仮想マシンが作られているかを取得し，ツリー形式で表示できます。

導入・設計ガイド　8.3　仮想化システム構成の管理

構築ガイド　3.3　仮想化システム構成の設定

業務グループ

ユーザーがJP1/IMで参照・操作できる範囲を，グループ単位で制限できます。

導入・設計ガイド　8.4　業務グループの管理

導入・設計ガイド　13.5.4　業務グループの検討

構築ガイド　3.4　業務グループの設定

構築ガイド　5.19　業務グループの参照・操作制限の設定

運用ガイド　9.4　業務グループを管理する

ほかのJP1製品との連携

JP1/Service Support，JP1/Navigation Platformなどと連携してシステムを監視できます。

導入・設計ガイド　10.　他製品との連携

構築ガイド　10.　ほかのJP1製品と連携するための設定

クラスタ環境への対応

JP1/IMをクラスタ運用すると，サーバ障害などが発生した場合でもシステム監視を継続できます。

導入・設計ガイド　14.3.7　クラスタシステムで運用する場合の構成

構築ガイド　7.　クラスタシステムでの運用と環境構築（Windowsの場合）

構築ガイド　8.　クラスタシステムでの運用と環境構築（UNIXの場合）

注※　リモート監視では，仕様上通信障害などの理由によって，ログ監視が停止してしまう，またはログをイベントとして取得できなくなってしまいます。これらを許容できないシステムでは，JP1/IMでリモート監視を設定しないでJP1/Baseを導入して監視してください。

付録G　このマニュアルの参考情報

マイクロソフト製品の表記，マニュアル名の略称と正式名称の対応など，このマニュアルを読む上での参考情報を説明します。

マイクロソフト製品の表記

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

製品名

Windows 10

Windows(R) 10 Enterprise 64-bit

Windows(R) 10 Home 64-bit

Windows(R) 10 Pro 64-bit

Windows 11

Windows(R) 11 Enterprise 64-bit

Windows(R) 11 Home 64-bit

Windows(R) 11 Pro 64-bit

Windows Server 2016

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard

Windows Server 2019

Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Standard

Windows Server 2022

Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Standard

Windows 11，Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows 10を総称してWindowsと表記することがあります。

マニュアル名の表記

このマニュアルでは，関連項目のマニュアル名を次のように省略して示しています。

このマニュアルでの表記

正式名称

導入・設計ガイド

JP1 Version 13 JP1/Integrated Management 3 - Manager 導入・設計ガイド

構築ガイド

JP1 Version 13 JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド

運用ガイド

JP1 Version 13 JP1/Integrated Management 3 - Manager 運用ガイド

画面リファレンス

JP1 Version 13 JP1/Integrated Management 3 - Manager 画面リファレンス

コマンド・定義ファイル・APIリファレンス

JP1 Version 13 JP1/Integrated Management 3 - Manager コマンド・定義ファイル・APIリファレンス

メッセージ

JP1 Version 13 JP1/Integrated Management 3 - Manager メッセージ

JP1/Base 運用ガイド

JP1 Version 13 JP1/Base 運用ガイド

製品名の表記

このマニュアルでは，日立製品およびそのほかの製品の名称を省略して表記しています。次に，製品の正式名称と，このマニュアルでの表記を示します。

このマニュアルでの表記

正式名称

JP1/IM

JP1/IM - Agent

JP1/Integrated Management 3 - Agent

JP1/IM - Manager

JP1/Integrated Management 3 - Manager

JP1/IM - View

JP1/Integrated Management 3 - View

Linux

Amazon Linux 2023

Amazon Linux(R) 2023

Linux 7

Red Hat(R) Enterprise Linux(R) Server 7

Linux 8

Red Hat(R) Enterprise Linux(R) Server 8

Linux 9

Red Hat(R) Enterprise Linux(R) Server 9

Oracle Linux 7

Oracle Linux(R) Operating System 7

Oracle Linux 8

Oracle Linux(R) Operating System 8

Oracle Linux 9

Oracle Linux(R) Operating System 9

SUSE Linux 12

SUSE Linux(R) Enteprise Server 12

SUSE Linux 15

SUSE Linux(R) Enteprise Server 15

使用する英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語

正式名称

DNS

Domain Name System

GUI

Graphical User Interface

HTTP

HyperText Transfer Protocol

IP

Internet Protocol

LAN

Local Area Network

NIC

Network Interface Card

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

UNC

Universal Naming Convention

URL

Uniform Resource Locator

WWW

World Wide Web

JP1/IMおよびJP1/Baseのインストール先フォルダの表記（Windowsの場合）

JP1/IMおよびJP1/Baseのインストール先フォルダを示します。「システムドライブ:¥Program Files」および「システムドライブ:¥Program Files (x86)」と表記している部分は，インストール時のOS環境変数によって決定されるため，環境によって異なる場合があります。

OS環境

製品名

インストール先フォルダの表記

デフォルトインストール先フォルダ※

x86

JP1/IM - View

Viewパス

システムドライブ:¥Program Files¥Hitachi¥JP1CoView

JP1/IM - Agent

Agentパス

システムドライブ:¥Program Files¥Hitachi¥jp1ima

JP1/Base

Baseパス

システムドライブ:¥Program Files¥Hitachi¥JP1Base

x64

JP1/IM - View

Viewパス

システムドライブ:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥JP1CoView

JP1/IM - Agent

Agentパス

システムドライブ:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥jp1ima

JP1/IM - Manager

Managerパス

システムドライブ:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥JP1IMM

Consoleパス

システムドライブ:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥JP1Cons

Scopeパス

システムドライブ:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥JP1Scope

JP1/Base

Baseパス

システムドライブ:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥JP1Base

注※　各製品をデフォルトのままインストールした場合のインストール先フォルダを表しています。

説明文で使用する書式

このマニュアルの説明文で使用する書式を次に示します。

書式

意味

［　］

メニュー項目，画面名，ボタン名，およびキーボードのキーなどを示す。

例

メニュー項目：［新規作成］

画面名：［ログイン］画面

ボタン名：［OK］ボタン

キーボードのキー：［Ctrl］キー

［　］−［　］

画面のメニューから項目を選択する操作を示す。

例

［ファイル］−［新規作成］を選択する。

上記の例では，メニューバーの［ファイル］を選んで，プルダウンメニューの［新規作成］を選択することを示す。

付録H　用語解説

（英字）

IM構成

IM構成管理が管理するシステムの階層構成です。

IM構成管理

IM構成管理・ビューアーからJP1/IMが運用管理するシステムの階層構成（IM構成），およびシステムを構成する各ホストの設定を一元的に管理する機能です。

IM構成管理DB

JP1/IM - ManagerがIM構成管理に使用するデータベースです。

IMデータベース

JP1/IM - Managerが提供するデータベースです。IM構成管理DBおよび統合監視DBの総称です。

JP1/Base

JP1/IMの基盤機能を提供するプログラムです。

イベントの送受信や，ユーザーの管理，起動の制御などをします。また，JP1/IMシステムのエージェントとしての役割も持ちます。

JP1/Baseは，JP1/IM - Managerの前提プログラムです。

JP1/IM - Agent

オンプレミス環境とクラウド環境のシステムを監視でき，管理対象ホストからパフォーマンスデータを収集して，JP1/IM - Managerに送信するエージェントです。

JP1/IM - Manager

システム全体の一元的な監視と操作を実現することで，システムを統合管理するためのプログラムです。「セントラルコンソール」，「セントラルスコープ」および「IM構成管理」の三つの機能によって構成されています。

JP1/IM - View

JP1/IMでシステム統合管理を実現するためのビューアー機能を提供するプログラム（GUI提供プログラム）です。

JP1イベント

システムで発生した事象をJP1で管理するための情報です。このマニュアルではイベントと略しています。

JP1イベントは，JP1/Baseのイベントサービス機能が管理しています。システムで発生した事象をJP1イベントとしてデータベースに記録しています。

（ア行）

アクション除外イベント

除外対象に自動アクションが設定された共通除外条件によって，自動アクションの実行対象外となったイベントです。

イベントガイド機能

JP1/IMのセントラルコンソールで，システム監視中に発生したJP1イベントに対して，調査や対処のガイドとなる情報を表示する機能です。イベントガイド機能はJP1イベント単位でのガイドを表示する機能です。

［イベントコンソール］画面

JP1/IM - Viewの画面の一つで，セントラルコンソールの受信したJP1イベントを時系列に表示します。

イベント取得フィルター

［イベントコンソール］画面に表示するために，JP1/IM - Managerが取得するJP1イベントの詳細な条件を設定するためのフィルターです。

インテリジェント統合管理基盤

システムで管理する多様なデータとその関連性やナレッジ（知識）を統合管理し，それらを共有するためにJP1/IMが提供する基盤です。

インテリジェント統合管理データベース

インテリジェント統合管理基盤で使用する各種情報を格納するためのデータベースです。

エージェント

JP1/IMで，マネージャーによって管理されるホストのことです。または，マネージャープログラムによって管理されるプログラムのことです。JP1/IMでは，JP1/IM - AgentおよびJP1/Baseがエージェントプログラムとして，JP1/IM - ViewおよびJP1/IM - Managerからの処理要求を受けて，JP1イベントの管理や，コマンド実行などをします。

（カ行）

共通除外条件

JP1/IMが監視するJP1イベントの取得条件を決めるイベント取得フィルターの一部であり，取得の対象外とするJP1イベントや自動アクションの実行対象外とするJP1イベントを定義する条件群の集合です。

業務グループ

JP1/IMのIM構成管理で監視対象の複数のホストを，業務で使用するシステムの単位やシステム管理者の監視対象範囲など，ある目的ごとにグルーピングした単位のことです。

繰り返しイベント

ユーザーが指定した条件に一致したJP1イベントです。

繰り返しイベントの監視抑止

指定した条件に一致した繰り返しイベントが大量に発生したとき，繰り返しイベントが［イベントコンソール］画面のイベント一覧に大量に表示されてしまうことを抑止したり，繰り返しイベントに対応したアクションが大量に実行されてしまうことを抑止したりできる機能です。

（サ行）

自動アクション

特定のJP1イベントを受信したときに，自動的にコマンドを実行する機能です。

自動アクションの定義では，自動アクションを実行する条件と，自動アクションとして実行するコマンドを指定します。

重大度

JP1イベントの属性の一つで，システムで発生した事象の重大さを示す情報です。

重大度変更機能

JP1イベントの重大度をユーザーが自由に変更できる機能です。

重要イベントフィルター

［イベントコンソール］画面の［重要イベント］ページに表示する重要イベントを定義するフィルターです。

セントラルコンソール

システムで発生した事象をJP1イベントによって集中管理することで，システムを統合管理するための仕組みです。

セントラルスコープ

システムの監視画面として管理者の目的に合わせた画面を提供することで，目的指向型のシステムを監視するための仕組みです。

相関イベント

相関イベントの発行によって，発行されたJP1イベントです。

（タ行）

統合エージェント

JP1/IM - Agentを使用したエージェントのことです。

統合エージェントホスト上で動作する「統合エージェント制御基盤」と「アドオンプログラム」で構成されます。

統合オペレーション・ビューアー

インテリジェント統合管理基盤を使用する場合のビューアーです。

統合監視DB

JP1/IM - Managerがインテリジェント統合管理基盤機能，およびセントラルコンソール機能に使用するデータベースです。

（ハ行）

ビューアー

JP1/IMのシステム統合管理のために，目的に沿った画面を提供するためのプログラム（GUI提供プログラム）のことです。または，ビューアーを実行するホストのことです。

なお，インテリジェント統合管理基盤を使用する場合のビューアーは，GUI提供プログラムではなく，統合オペレーション・ビューアーとなります。

表示フィルター

［イベントコンソール］画面で表示するJP1イベントの条件を設定するフィルターです。

（マ行）

マネージャー

JP1/IMで，システム上のほかのプログラムを管理する役割のプログラムのことです。または，システム上のほかのホストを管理する役割のホストのことです。

JP1/IMでは，JP1/IM - Managerがマネージャープログラムとして，エージェントプログラムであるJP1/IM - AgentおよびJP1/Baseを管理します。

（ヤ行）

ユーザーフィルター

［イベントコンソール］画面に表示できるJP1イベントの条件を，JP1ユーザーごとに設定するためのフィルターです。

索引

I

IM構成[1]

IM構成管理[1]

IM構成管理DB[1]、[2]

IM構成管理でシステムの階層構成を定義する[1]

IM構成管理で正しくシステムが構築できたか確認する[1]

IM構成管理での転送フィルターの設定[1]

IM構成管理とは[1]

IM構成管理にホストを登録する[1]

IMデータベース[1]

ITシステムの健全性の可視化[1]

ITシステムの健全性の可視化によるシステム障害の検知および調査[1]

J

JP1/Base[1]

JP1/Baseのポート番号[1]

JP1/Baseのログファイルトラップとは[1]

JP1/IMが使用するポートの設定[1]

JP1/IMのインストール（Linuxの場合）[1]

JP1/IMのインストール（Windowsの場合）[1]

JP1/IMのインストールおよびセットアップ[1]

JP1/IMのインストールおよびセットアップの流れ[1]

JP1/IMのポート番号[1]

JP1/IM - Agentのインストール（Linuxの場合）[1]

JP1/IM - Agentのインストール（Windowsの場合）[1]

JP1/IM - Agentのセットアップ（Linuxの場合）[1]

JP1/IM - Agentのセットアップ（Windowsの場合）[1]

JP1/IM - Manager[1]

JP1/IM - Managerの起動（Linuxの場合）[1]

JP1/IM - Managerの起動（Windowsの場合）[1]

JP1/IM - Managerのセットアップ（Linuxの場合）[1]

JP1/IM - Managerのセットアップ（Windowsの場合）[1]

JP1/IM - View[1]

JP1/IM - Viewから監視対象のホストに対してコマンドを実行するための設定について[1]

JP1/IM - ViewでJP1/IM - Managerにログインする[1]

JP1/IM - Viewでイベントを検索する方法[1]

JP1/IM - Viewでシステムを監視する[1]

JP1/IM - Viewのセットアップ（Windows限定）[1]

JP1イベント[1]

い

イベントガイド機能[1]

イベントが検索できたか確認する[1]

イベント検索で条件を指定してイベントを検索する[1]

［イベントコンソール］画面[1]

イベントの影響範囲をマップ形式やツリー形式で監視できるか確認する[1]

イベント発行時に自動アクション機能でコマンドを実行する[1]

イベント変換機能を使用したログファイルの監視について[1]

インストールおよびセットアップ（Linuxの場合）[1]

インストールおよびセットアップ（Windowsの場合）[1]

インストールする製品の準備[1]

インストールに必要なメモリ，ディスク容量[1]

インストール前の準備[1]

インテリジェント統合管理基盤[1]

え

エージェント[1]

エージェントからマネージャーへのイベント転送のカスタマイズについて[1]

か

監視対象から外したホストのイベントが表示されていないか確認する[1]

監視対象の設定[1]、[2]

き

基本的な構成のシステムとは[1]

共通除外条件[1]

業務グループ[1]

く

繰り返しイベント[1]

繰り返しイベントの監視抑止[1]

こ

このマニュアルの参考情報[1]

コマンドを実行できるか確認する[1]

さ

サービス一覧（Windows限定）[1]

し

システム障害の検知および調査[1]

システムの監視[1]

自動アクション[1]

自動アクションに設定したコマンドが実行されたか確認する[1]

重大度[1]

重大度変更機能[1]

重要イベントフィルター[1]

せ

前提OSおよびOS環境の構築[1]

前提製品のインストール（Windowsの場合）[1]

前提製品のセットアップ（Linuxの場合）[1]

前提製品のセットアップ（Windowsの場合）[1]

前提となるOSの言語設定[1]

セントラルコンソール[1]

セントラルスコープ[1]

そ

相関イベント[1]

て

転送フィルターが正しく設定できているか確認する[1]

と

統合オペレーション・ビューアーでJP1/IM - Managerにログインする[1]

統合監視DB[1]、[2]

特定のイベントが発行されたら自動でコマンドを実行する方法[1]

な

名前解決の設定[1]

ひ

ビジュアル監視でシステム障害の影響範囲を把握する方法について[1]

ビジュアル監視を設定する流れ[1]

必要なイベントだけを監視する方法について[1]

ビューアー[1]

表示フィルター[1]

表示フィルターでイベントを絞り込んで表示する[1]

表示フィルターの条件に合ったイベントが表示されたか確認する[1]

表示メッセージ変更機能[1]

ふ

ファイアウォールの通過方向[1]

フィルターの共通除外条件で一時的にホストを監視対象から外す[1]

ほ

ポート番号[1]

ま

マネージャー[1]

め

メール通知機能が正しく設定できているか確認する（Windows限定）[1]

メール通知機能でメールを送信する方法について（Windows限定）[1]

メール通知機能の設定（Windows限定）[1]

メール通知機能を使用する場合の自動アクションの定義例（Windows限定）[1]

メンテナンス対象のホストを監視対象から外す方法[1]

も

もっと使いこなすには？[1]

ゆ

ユーザーフィルター[1]

ユーザーマッピングの設定[1]

よ

用語解説[1]

ろ

ログファイルトラップでレコードをイベントに変換できるか確認する[1]