JP1 Version 12　JP1/Network Element Manager AXシリーズ機器編

3021-3-E07

前書き

対象製品

P-2942-8DC4 JP1/Network Element Manager for AX Series 12-00（適用OS：Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2016）

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，JP1は，株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Microsoft，Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

発行

2019年1月　3021-3-E07

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2019, Hitachi, Ltd.

All Rights Reserved. Copyright (C) 2019, Hitachi Systems, Ltd.

奥付

マニュアル発行元

株式会社 日立製作所

〒100‒8280　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

変更内容

変更内容（3021-3-E07）　JP1/Network Element Manager for AX Series　12-00

追加・変更内容

変更個所

ネットワーク管理基盤として，Micro Focus NNMi 10.50以降およびJP1/NNMi 12-00以降に対応しました。

−

リソース管理基盤として，JP1/SSO 12-00以降に対応しました。

−

AX260Aシリーズに対応しました。対応した機器は以下の通りです。

AX260A-08T，AX260A-08TF

2.1，2.7.1，3.2，3.4

AX8300Sシリーズの対応機器を追加しました。対応した機器は以下の通りです。

AX8304S

2.1，2.7.15

Windows Server 2008 R2のサポートを中止しました。

−

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，アラクサラネットワークス社AXシリーズを管理するJP1/Network Element Manager for AX Seriesについて説明したものです。

対象読者

アラクサラネットワークス社AXシリーズを使用してネットワークを管理する方，および運用する方を対象としています。マニュアル「JP1/SNMP System Observer」の内容を理解していることを前提としています。

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章から構成されています。

第１章　概要

Network Element Manager for AX Seriesの主な機能の概要について説明しています。

第２章　パネル操作

Network Element Manager for AX Seriesの管理対象機器とパネルの表示内容について説明しています。

第３章　リソース情報

Network Element Manager for AX Seriesで収集できるリソース，およびリソースで取得するMIBオブジェクトについて説明しています。

第４章　カスタマイズ

Network Element Manager for AX Seriesでのカスタマイズの対象，方法，およびリソースについて説明しています。

第５章　メッセージ

Network Element Manager for AX Seriesが出力するメッセージについて説明しています。

関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1関連マニュアル

JP1 Version 12 JP1/SNMP System Observer（3021-3-E04）

このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，日立製品およびその他の製品の名称を省略して表記しています。次に，製品の正式名称と，このマニュアルでの表記を示します。

正式名称

このマニュアルでの表記

小型アプライアンス AX260Aシリーズ

AX260Aシリーズ

AXシリーズ

ファーストイーサネット・レイヤ2スイッチAX1200Sシリーズ

AX1200Sシリーズ

ギガビットイーサネット・レイヤ2スイッチAX2100Sシリーズ

AX2100Sシリーズ

ギガビットイーサネット・レイヤ2スイッチAX2200Sシリーズ

AX2200Sシリーズ

コンパクト・ギガビットレイヤ2スイッチAX2400Sシリーズ

AX2400Sシリーズ

ギガビットイーサネット・レイヤ2スイッチAX2500Sシリーズ

AX2500Sシリーズ

コンパクト・ギガビットレイヤ3スイッチAX3600Sシリーズ

AX3600Sシリーズ

コンパクト・10ギガビットレイヤ3スイッチAX3800Sシリーズ

AX3800Sシリーズ

クロスオーバー型マルチレイヤスイッチAX4600Sシリーズ

AX4600Sシリーズ

マルチレイヤスイッチAX5400Sシリーズ

AX5400Sシリーズ

マルチレイヤスイッチAX6300Sシリーズ

AX6300Sシリーズ

マルチレイヤスイッチAX6600Sシリーズ

AX6600Sシリーズ

マルチレイヤスイッチAX6700Sシリーズ

AX6700Sシリーズ

マルチレイヤスイッチAX7800Sシリーズ

AX7800Sシリーズ

テラビットスイッチAX8300Sシリーズ

AX8300Sシリーズ

テラビットスイッチAX8600Sシリーズ

AX8600Sシリーズ

コンパクト・ミッドレンジルータAX2000Rシリーズ

AX2000Rシリーズ

ギガビットルータAX7800Rシリーズ

AX7800Rシリーズ

テラビットルータAX8600Rシリーズ

AX8600Rシリーズ

JP1/Network Element Manager for AX Series

Network Element Manager for AX Series

JP1/Network Node Manager i

JP1/NNMi

JP1/Network Node Manager i Advanced

Micro Focus Network Node Manager i Software

Micro Focus NNMi

Micro Focus Network Node Manager i Advanced Software

JP1/SNMP System Observer

SSO

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard

Windows Server 2012

Windows

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

Windows Server 2012 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard

Windows Server 2016

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter

JP1/Network Element Manager for XXXの総称として，Network Element Managerと表記します。

このマニュアルで使用する英略語

このマニュアルで使用する英略語を次の表に示します。

英略語

正式名称

BCU

Basic Control module

BSU

Basic packet Switching module

CFP

C Form-factor Pluggable

CSU

Control and Switching Unit

LED

Light Emitting Diode

MIB

Management Information Base

MSU

Management Switching module

NIF

Network Interface board

PA

Protocol Accelerator

PoE

Power over Ethernet

PRU

Packet Routing module

PSU

Packet Switching module

QSFP+

Quad Small Form factor Pluggable Plus

SFP

Small Form factor Pluggable

SFP+

Enhanced Small Form factor Pluggable

SFU

Switch Fabric Unit

XFP

10 gigabit small Form factor Pluggable

このマニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する記号を次に示します。

記号

意味

［　］

メニュー項目や，プッシュボタンを表します。選択するには，マウスを使用します。

メニュー項目の場合は，キーボードからも選択できます。

［　］−［　］

メニュー項目を連続して選択することを表します。

＜　＞

文字キーやPFキーを表します。

メッセージで使用する記号を次に示します。

記号

意味

｜（ストローク）

複数の項目に対して，項目間の区切りを示し，「または」の意味を示します。

（例）「A｜B｜C」

これは「A，B，またはC」を示します。

［　］

この記号で囲まれている項目は省略できます。

（例）A ［-B］ ［-C］

これは，「A」「A -B」「A -C」「A -B -C」の4とおりの指定方法があることを示します。

｛　｝

この記号で囲まれている複数の項目の中から，一組の項目を必ず選択することを示します。項目と項目の間の区切りは「｜」で示します。

（例）｛A｜B｜C｝

これは，「A，BまたはCのどれかを必ず指定する」ことを示します。

コマンドの文法で使用する記号を次に示します。

記号

意味

［　］

この記号で囲まれている項目は省略できます。

（例）A ［-B］ ［-C］

これは，「A」「A -B」「A -C」「A -B -C」の4とおりの指定方法があることを示します。

KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

1　概要

Network Element Manager for AX Seriesの機能の概要について説明します。

1.1　Network Element Manager for AX Seriesの機能

Network Element Manager for AX Seriesは，AXシリーズを管理します。

Network Element Manager for AX Seriesの機能を次に示します。

パネル操作機能

AXシリーズの表面パネルをイメージしたウィンドウを表示します。メニューを選択することで，個々の機器の状態監視や操作ができます。

リソース管理機能

Network Element Manager for AX Seriesは，SSOにAXシリーズのリソースを収集する機能を追加します。これで，SSOでAXシリーズのリソースを収集できるようになります。

リソース管理は，SSOの機能を使用します。リソース管理機能については，マニュアル「JP1/SNMP System Observer」を参照してください。

1.1.1　パネル操作

AXシリーズのパネルをイメージしたウィンドウを表示します。メニューを選択すると，各機器の状態監視や操作ができます。

ポートごとの状態表示

ポートが使用中かどうか，利用できるかどうかなどを，視覚的に表示します。

機器の状態表示

障害状態を表示します。

機器全体，ポートごとのMIB値の表示

機器固有の管理情報のうち，機器の運用管理に有用な情報を表示します。

2　パネル操作

Network Element Manager for AX Seriesの管理対象機器とパネルの表示内容を説明します。

2.1　管理対象機器

パネル操作の管理対象機器を次に示します。

AX260A-08T，AX260A-08TF

AX1230S-24T2C，AX1230S-24P2C，AX1230S-48T2C

AX1240S-24T2C，AX1240S-24P2C，AX1240S-48T2C

AX1250S-24T2C

AX2130SS-24T，AX2130SS-24P

AX2230S-24T，AX2230S-24P

AX2430S-24T，AX2430S-24T2X，AX2430S-48T，AX2430S-48T2X

AX2530S-24T，AX2530S-24S4X，AX2530S-48T，AX2530S-24T4X，AX2530S-48T2X，AX2530S-08P，AX2530S-48P2X

AX3630S-24T，AX3630S-24T2X，AX3630S-24P，AX3630S-24S2XW，AX3630S-48TW，AX3630S-48T2XW

AX3640S-24T，AX3640S-24TW，AX3640S-24T2XW，AX3640S-24SW，AX3640S-24S2XW，AX3640S-48TW，AX3640S-48T2XW

AX3650S-20S6XW，AX3650S-24T6XW，AX3650S-48T4XW

AX3660S-24T4XW，AX3660S-48T4XW，AX3660S-48X4QW，AX3660S-48XT4QW

AX3830S-44XW，AX3830S-44X4QW，AX3830S-44X4QS，AX3830S-32X4QW

AX4630S-4M

AX5402S，AX5404S

AX6304S，AX6308S

AX6604S，AX6608S

AX6708S

AX7804S(AC)，AX7804S(DC)，AX7808S(AC)，AX7808S(DC)，AX7816S(AC)，AX7816S(DC)

AX8304S，AX8308S

AX8608S，AX8616S，AX8632S

AX2001R，AX2002R

AX7804R(AC)，AX7808R(AC)，AX7816R(AC)

AX8608R，AX8616R，AX8632R

2.2　起動と停止

2.2.1　起動

パネル操作画面はパネル表示コマンドで起動します。

パネル表示コマンドは，以下のフォルダに格納されています。

　＜NEMインストールフォルダ＞¥bin

パネル表示コマンドの形式を以下に示します。

形式

show_panel ホスト名称 [-v1｜-v2c] [-timeout タイムアウト間隔]

[-retry 再試行回数] [-community コミュニティ名称]

[-port ポート番号]

オプション

同一オプションを複数回指定した場合は最後の指定が有効になります。オプションと値の間の空白はなくても動作します。

-v1｜-v2c

SNMPのバージョンを指定します。-v1と-v2cを同時に指定した場合は，-v2cが有効となります。

-timeout

タイムアウト間隔を0.1秒単位で指定します。この値を指定しないと，ホスト名@timeOutIntervalまたはtimeOutIntervalリソース値が有効になります。また，パネル操作画面の[タイムアウト間隔]メニューで指定が可能です。

-retry

再試行回数を指定します。この値を指定しないと，ホスト名@retryCountまたはretryCountリソース値が有効となります。

-community

Get用コミュニティ名称を指定します。この値を指定しないと，ホスト名@communityNameForGetまたはcommunityNameForGetリソース値が有効となります。

-port

管理対象機器のSNMP要求受信用UDPポート番号を指定します。この値を指定しないと，ホスト名@remotePortリソース値が有効となります。

重要

デュアルスタック構成の環境でIPv6またはIPv4のどちらを利用するかについては，パネル表示コマンドに指定したホスト名称の名称解決順序に従います。

デュアルスタック構成の環境でIPv6/IPv4フォールバックが発生すると，パネル表示に時間がかかる場合があります。

2.2.2　停止

パネル操作機能を停止するには，［パネル操作］ウィンドウのメニューバーから［ファイル］−［クローズ］を選択します。

2.3　［パネル操作］ウィンドウ

AX7804S(AC)の場合を例に，［パネル操作］ウィンドウを説明します。この場合のウィンドウを次の図に示します。

図2‒1　［パネル操作］ウィンドウ（AX7804S(AC)の場合）

2.3.1　メニュー

メニューバーです。メニュー項目については，「2.6 メニュー」を参照してください。

2.3.2　管理対象機器のパネルイメージ

パネル表示内容については，「2.5 パネルイメージ図表示規則」および「2.7 表示内容」を参照してください。

2.4　ポートの選択

メニューには，ポートを選択しなければならないものがあります。その場合のポートの選択方法を次に示します。

クリックでの選択

ポート上で，マウスのセレクトボタンをクリックします。

ラバーバンドでの選択

ポート外からセレクトボタンでドラッグを開始すると，ラバーバンド（矩形）を描画します。

ラバーバンド内のすべてのポートが選択されます。なお，［Shift］キーを押したままドラッグすると追加選択できます。また，［Ctrl］キーを押したままドラッグすると，ラバーバンド内で選択されているポートは選択されていない状態に，選択されていないポートは選択された状態になります。

選択の取り消し

ポート外で，マウスのセレクトボタンをクリックします。

2.5　パネルイメージ図表示規則

機器のパネルをイメージした図には，原則的に実際のパネル上にあるポート，LED（Light-Emitting Diode）などの部品をそのままの位置関係で表示します。

しかし，部品によっては表示しない，または固定表示する（部品の状態に関係なく常に同じ図を表示する）場合があります。また逆に，実際のパネル上にはない部品を表示する場合もあります。これら例外部品の条件を次に示します。具体的な例外部品については，「2.7 表示内容」を参照してください。

2.5.1　表示しない部品

状態は変動しますが，その状態をMIB値から知ることができない部品で，「固定表示する部品」，「実際とは異なる表示をする部品」に該当しない部品です。

2.5.2　固定表示する部品

状態は変動しますが，その状態をMIB値から知ることができない部品で，次の両方の条件に合致する部品です。

状態は変動するが，通常は一定の状態を維持する部品

デザイン効果上配置する必要がある部品（コネクタ，ランプなど）

2.5.3　実際とは異なる表示をする部品

状態は変動しますが，その状態をMIB値から知ることができない部品で，ほかの部品の状態を示すMIB値から近似的に状態を表現できる部品，およびデザイン面から実際とは異なる形状で表示する部品です。

2.5.4　実際にはないが表示する部品

実際の機器パネルにはありませんが，MIB値から知ることができる状態の中で，表示すると有用と考えられる部品を，仮想的な部品としてイメージ図に表示します。

2.6　メニュー

［パネル操作］ウィンドウで使用するメニュー項目を次の表に示します。ゴシック体のメニュー項目は，ポップアップメニューにも表示されます。

表2‒1　パネル操作機能のメニュー

メニュー項目

プルダウンメニューの項目

機能

ファイル

再起動

パネル操作機能を再起動します。次の場合に使用してください。

変更したカスタマイズファイルの内容を反映したい場合

画面の表示が乱れた場合

対象機器の構成変更結果が［再表示］では反映されない場合

クローズ

パネル操作機能を終了します。

表示

再表示

対象機器の最新状態を画面に反映します。

モニタ

一覧※1

ポートを選択している場合は，そのポートの管理情報一覧を表示します。ポートを一つも選択してない場合は，機器全体の管理情報一覧を表示します。

監視開始（終了）※2，※3

［監視開始］を選択すると，定期的に再表示します。

オプション

監視間隔...

監視間隔を変更します。変更するまではpollingIntervalリソース値を監視間隔に使用します。minimumPollingIntervalリソース値より小さい値を指定できません。pollingIntervalおよびminimumPollingIntervalについては，「4.2.1 動作に関するリソース」を参照してください。

タイムアウト間隔...

タイムアウト間隔を変更します。変更するまでは，-timeoutオプション値またはホスト名@timeOutIntervalリソース値またはtimeOutIntervalリソース値をタイムアウト間隔に使用します。0を指定した場合は無視します。

リソースについては，「4.2.1 動作に関するリソース」を参照してください。

ヘルプ

機能※4

パネル操作機能の使用方法を表示します。

バージョン情報

[バージョン情報]ダイアログボックスを表示します。

注※1

一覧表示する項目については，「5.2 パネル操作機能のメッセージ」のKDNL701P-I，KDNL702P-Iメッセージを参照してください。

注※2

非監視状態では［監視開始］メニューとなり，監視状態では［監視終了］メニューとなります。

注※3

短い監視間隔で，長時間監視を実行すると，システムに与える負荷が大きくなる場合があるので，注意してください。

注※4

WWWブラウザーがないと表示できません。

2.7　表示内容

Network Element Manager for AX Seriesは，AXシリーズの表面パネルをイメージした図を［パネル操作］ウィンドウに表示します。AXシリーズのパネルをイメージした図には，原則的に実際のパネル上にあるポート，LED（Light-Emitting Diode）などの部品をそのままの位置関係で表示します。

次に，表示内容について筐体ごとに示します。

2.7.1　AX260Aシリーズの場合

AX260Aシリーズの例外部品を次に示します。

(1)　表示しない部品

Network Element Manager for AX Seriesが，AX260Aシリーズの表面パネルのイメージ図に表示しない部品を次に示します。

表2‒2　表示しない部品

機器

表示しない部品

AX260A-08T

AX260A-08TF

9番，10番ポート LINK LED，T/R LED

メモリカード ACC LED

リセットボタン

(2)　固定表示する部品

Network Element Manager for AX Seriesは，次の部品を固定表示します。

CONSOLEポート

メモリカードスロット

ST2 LED

(3)　実際とは異なる表示をする部品

次の部品は実際とは異なる表示をします。

ポート番号表記

ST1 LED

実際の機器で点滅表示時には，パネル画面上では点灯表示となります。

(4)　実際にはないが表示する部品

次の部品は，実際のAX260Aシリーズのパネルにはありませんが，イメージ図に表示されます。

SFPポート下部のインタフェース種別表示

詳細は「(5)　ポートの状態表示」を参照してください。

(5)　ポートの状態表示

ポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒3　ポートの状態表示

コネクタ

種別

ポート図柄

インタフェース

種別表示

ポート

周囲色

Line

状態

RJ-45※1

（非表示）

−

稼働中

（非表示）

黄

障害中

（非表示）

赤

運用中

（ネットワーク障害発生中）

（非表示）

−

初期化中

（非表示）

保守中（メンテナンス），

回線テスト中，

コンフィグレーションで運用停止中，

未使用（コンフィグレーション未設定）

SFP

※2

−

稼働中

※3

黄

障害中

※3

赤

運用中

（ネットワーク障害発生中）

※4

−

初期化中

※4

保守中（メンテナンス），

回線テスト中，

コンフィグレーションで運用停止中

（非表示）

未使用（コンフィグレーション未設定）

（凡例）−：該当しない

注※1

実際のポート形状を180度回転した図柄で表示します。

注※2

インタフェース種別表示には，LX，SX，SX2，LH，10U，10D，40U，40Dのどれかを表示します。LXは1000BASE-LXを，SXは1000BASE-SX，SX2は1000BASE-SX2，LHは1000BASE-LH，10Uは1000BASE-BX10-U，10Dは1000BASE-BX10-D，40Uは1000BASE-BX40-U，40Dは1000BASE-BX40-Dを示します。

注※3

SFPが実装されている場合は，LX，SX，LH，10U，10D，40U，40D，SX2のどれかを表示し，未実装の場合は「???」（種別不明）を表示します。

注※4

インタフェース種別表示には，「???」（種別不明）を表示します。

2.7.2　AX1200Sシリーズの場合

AX1200Sシリーズの例外部品を次に示します。

(1)　表示しない部品

Network Element Manager for AX Seriesが，AX1200Sシリーズの表面パネルのイメージ図に表示しない部品を次に示します。

表2‒4　表示しない部品

機器

表示しない部品

AX1230S-24T2C

AX1230S-24P2C

AX1240S-24T2C

AX1240S-24P2C

AX1250S-24T2C

25番，26番ポート LINK LED，T/R LED

メモリカード ACC LED

AX1230S-48T2C

AX1240S-48T2C

49番，50番ポート LINK LED，T/R LED

メモリカード ACC LED

(2)　固定表示する部品

Network Element Manager for AX Seriesは，次の部品を固定表示します。

CONSOLEポート

メモリカードスロット

ST2 LED

(3)　実際とは異なる表示をする部品

次の部品は実際とは異なる表示をします。

ポート番号表記

以下のポートは，RJ-45コネクタとSFPコネクタの2種類で構成されていますが，実際にはどちらか一方を利用している場合でも，パネル画面上では両方のコネクタにケーブルが挿されているように表示されます。

AX1230S-24T2C　　　　　25番，26番ポート

AX1230S-24P2C　　　　　25番，26番ポート

AX1230S-48T2C　　　　　49番，50番ポート

AX1240S-24T2C　　　　　25番，26番ポート

AX1240S-24P2C　　　　　25番，26番ポート

AX1240S-48T2C　　　　　49番，50番ポート

AX1250S-24T2C　　　　　25番，26番ポート

ST1 LED

実際の機器で点滅表示時には，パネル画面上では点灯表示となります。

(4)　実際にはないが表示する部品

次の部品は，実際のAX1200Sシリーズのパネルにはありませんが，イメージ図に表示されます。

SFPポート下部のインタフェース種別表示

詳細は「(5)　ポートの状態表示」を参照してください。

(5)　ポートの状態表示

ポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒5　ポートの状態表示

コネクタ

種別

ポート図柄

インタフェース

種別表示

ポート

周囲色

Line

状態

RJ-45※1

（非表示）

−

稼働中

（非表示）

黄

障害中

（非表示）

赤

運用中

（ネットワーク障害発生中）

（非表示）

−

初期化中

（非表示）

保守中（メンテナンス），

回線テスト中，

コンフィグレーションで運用停止中，

未使用（コンフィグレーション未設定）

SFP

※2

−

稼働中

※3

黄

障害中

※3

赤

運用中

（ネットワーク障害発生中）

※4

−

初期化中

※4

保守中（メンテナンス），

回線テスト中，

コンフィグレーションで運用停止中

（非表示）

未使用（コンフィグレーション未設定）

（凡例）−：該当しない

注※1

実際のポート形状を180度回転した図柄で表示します。

注※2

インタフェース種別表示には，LX，SX，SX2，LH，10U，10D，40U，40Dのどれかを表示します。LXは1000BASE-LXを，SXは1000BASE-SX，SX2は1000BASE-SX2，LHは1000BASE-LH，10Uは1000BASE-BX10-U，10Dは1000BASE-BX10-D，40Uは1000BASE-BX40-U，40Dは1000BASE-BX40-Dを示します。

注※3

SFPが実装されている場合は，LX，SX，LH，10U，10D，40U，40D，SX2のどれかを表示し，未実装の場合は「???」（種別不明）を表示します。

注※4

インタフェース種別表示には，「???」（種別不明）を表示します。

2.7.3　AX2100Sシリーズの場合

AX2100Sシリーズの例外部品を次に示します。

(1)　表示しない部品

Network Element Manager for AX Seriesが，AX2100Sシリーズの表面パネルのイメージ図に表示しない部品を次に示します。

SFPポート LINK LED，T/R LED

メモリカード ACC LED

PoE STATUS LED（PWR，TEMP）

(2)　固定表示する部品

Network Element Manager for AX Seriesは，次の部品を固定表示します。

CONSOLEポート

(3)　実際とは異なる表示をする部品

次の部品は実際とは異なる表示をします。

ポート番号表記

ST1 LED

実際の機器で点滅表示時には，パネル画面上では点灯表示となります。

(4)　実際にはないが表示する部品

AX2100Sシリーズでは，実際にはないが表示する部品はありません。

(5)　ポートの状態表示

ポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒6　ポートの状態表示

コネクタ

種別

ポート図柄

インタフェース

種別表示

ポート

周囲色

Line

状態

RJ-45※

（非表示）

−

稼働中

（非表示）

赤

運用中

（回線障害発生中）

（非表示）

−

コンフィグレーションで運用停止中，

運用停止中(InActive)

SFP

（非表示）

−

稼働中

（非表示）

赤

運用中

（ネットワーク障害発生中）

（非表示）

−

コンフィグレーションで運用停止中，

運用停止中(InActive)

（凡例）−：該当しない

注※

実際のポート形状を180度回転した図柄で表示します。

2.7.4　AX2200Sシリーズの場合

AX2200Sシリーズの例外部品を次に示します。

(1)　表示しない部品

Network Element Manager for AX Seriesが，AX2200Sシリーズの表面パネルのイメージ図に表示しない部品を次に示します。

SFPポート LINK LED，T/R LED

メモリカード ACC LED

(2)　固定表示する部品

Network Element Manager for AX Seriesは，次の部品を固定表示します。

CONSOLEポート

(3)　実際とは異なる表示をする部品

次の部品は実際とは異なる表示をします。

ポート番号表記

ST1 LED

実際の機器で点滅表示時には，パネル画面上では点灯表示となります。

(4)　実際にはないが表示する部品

次の部品は，実際のAX2200Sシリーズのパネルにはありませんが，イメージ図に表示されます。

SFPポート下部のインタフェース種別表示

詳細は「(5)　ポートの状態表示」を参照してください。

(5)　ポートの状態表示

ポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒7　ポートの状態表示

コネクタ

種別

ポート図柄

インタフェース

種別表示

ポート

周囲色

Line

状態

RJ-45※1

（非表示）

−

稼働中

（非表示）

赤

運用中

（回線障害発生中）

（非表示）

−

コンフィグレーションで運用停止中，

運用停止中(InActive)

SFP

※2

−

稼働中

※3

赤

運用中

（ネットワーク障害発生中）

※4

−

コンフィグレーションで運用停止中

（非表示）

運用停止中(InActive)

（凡例）−：該当しない

注※1

実際のポート形状を180度回転した図柄で表示します。

注※2

インタフェース種別表示には，LX，SX，SX2，LH，10U，10D，40U，40Dのどれかを表示します。LXは1000BASE-LX，SXは1000BASE-SX，SX2は1000BASE-SX2，LHは1000BASE-LH，10Uは1000BASE-BX10-U，10Dは1000BASE-BX10-D，40Uは1000BASE-BX40-U，40Dは1000BASE-BX40-Dを示します。

注※3

インタフェースケーブルが接続されている場合は，LX，SX，SX2，LH，10U，10D，40U，40Dのどれかを表示し，接続されていない場合は「???」（種別不明）を表示します。

注※4

インタフェース種別表示には，「???」（種別不明）を表示します。

2.7.5　AX2400Sシリーズの場合

AX2400Sシリーズの例外部品を次に示します。

(1)　表示しない部品

Network Element Manager for AX Seriesが，AX2400Sシリーズの表面パネルのイメージ図に表示しない部品を次に示します。

SFPポート LINK LED，T/R LED

XFPポート LINK LED，T/R LED

メモリカード ACC LED

(2)　固定表示する部品

Network Element Manager for AX Seriesは，次の部品を固定表示します。

CONSOLEポート

(3)　実際とは異なる表示をする部品

次の部品は実際とは異なる表示をします。

ポート番号表記

以下の機器の1番〜4番ポートは，RJ-45コネクタとSFPコネクタの2種類で構成されていますが，実際にはどちらか一方を利用している場合でも，パネル画面上では両方のコネクタにケーブルが挿されているように表示されます。

AX2430S-24T

AX2430S-24T2X

AX2430S-48T

ST1 LED

実際の機器で点滅表示時には，パネル画面上では点灯表示となります。

(4)　実際にはないが表示する部品

次の部品は，実際のAX2400Sシリーズのパネルにはありませんが，イメージ図に表示されます。

SFPポート下部のインタフェース種別表示

詳細は「(5)　ポートの状態表示」を参照してください。

XFPポート下部のインタフェース種別表示

詳細は「(5)　ポートの状態表示」を参照してください。

(5)　ポートの状態表示

ポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒8　ポートの状態表示

コネクタ

種別

ポート図柄

インタフェース

種別表示

ポート

周囲色

Line

状態

RJ-45※1

（非表示）

−

稼働中

（非表示）

黄

障害中

（非表示）

赤

運用中

（ネットワーク障害発生中）

（非表示）

−

初期化中

（非表示）

保守中（メンテナンス），

回線テスト中，

コンフィグレーションで運用停止中，

未使用（コンフィグレーション未設定）

SFP

※2

−

稼働中

※3

黄

障害中

※3

赤

運用中

（ネットワーク障害発生中）

※4

−

初期化中

※4

保守中（メンテナンス），

回線テスト中，

コンフィグレーションで運用停止中

（非表示）

未使用（コンフィグレーション未設定）

XFP

※5

−

稼働中

※6

黄

障害中

※6

赤

運用中

（ネットワーク障害発生中）

※4

−

初期化中

※4

保守中（メンテナンス），

回線テスト中，

コンフィグレーションで運用停止中

（非表示）

未使用（コンフィグレーション未設定）

（凡例）−：該当しない

注※1

実際のポート形状を180度回転した図柄で表示します。

注※2

インタフェース種別表示には，LX，SX，SX2，LH，10U，10D，40U，40Dのどれかを表示します。LXは1000BASE-LX，SXは1000BASE-SX，SX2は1000BASE-SX2，LHは1000BASE-LH，10Uは1000BASE-BX10-U，10Dは1000BASE-BX10-D，40Uは1000BASE-BX40-U，40Dは1000BASE-BX40-Dを示します。

注※3

インタフェースケーブルが接続されている場合は，LX，SX，SX2，LH，10U，10D，40U，40Dのどれかを表示し，接続されていない場合は「???」（種別不明）を表示します。

注※4

インタフェース種別表示には，「???」（種別不明）を表示します。

注※5

インタフェース種別表示には，SR，LR，ER，ZRのどれかを表示します。SRは10GBASE-SR，LRは10GBASE-LR，ERは10GBASE-ER，ZRは10GBASE-ZRを示します。

注※6

インタフェースケーブルが接続されている場合は，SR，LR，ER，ZRのどれかを表示し，接続されていない場合は「???」（種別不明）を表示します。

2.7.6　AX2500Sシリーズの場合

AX2500Sシリーズの例外部品を次に示します。

(1)　表示しない部品

Network Element Manager for AX Seriesが，AX2500Sシリーズの表面パネルのイメージ図に表示しない部品を次に示します。

SFPポート LINK LED，T/R LED

SFP+ポート LINK LED，T/R LED

メモリカード ACC LED

PoE STATUS LED（TEMP，PWR，PORT）

(2)　固定表示する部品

Network Element Manager for AX Seriesは，次の部品を固定表示します。

CONSOLEポート

(3)　実際とは異なる表示をする部品

次の部品は実際とは異なる表示をします。

ポート番号表記

RJ-45ポート LEDの位置

ST1 LED，ST2 LED

実際の機器で点滅表示時には，パネル画面上では点灯表示となります。

(4)　実際にはないが表示する部品

次の部品は，実際のAX2500Sシリーズのパネルにはありませんが，イメージ図に表示されます。

SFPポートのインタフェース種別表示

詳細は「(5)　ポートの状態表示」を参照してください。

SFP+ポートのインタフェース種別表示

詳細は「(5)　ポートの状態表示」を参照してください。

(5)　ポートの状態表示

ポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒9　ポートの状態表示

コネクタ

種別

ポート図柄

インタフェース

種別表示

ポート

周囲色

Line

状態

RJ-45※1

（非表示）

−

稼働中

（非表示）

黄

障害中

（非表示）

赤

運用中

（回線障害発生中）

（非表示）

−

初期化中

（非表示）

回線テスト中，

コンフィグレーションで運用停止中，

運用停止中（InActive）

SFP

※2

−

稼働中

※3

黄

障害中

※3

赤

運用中

（回線障害発生中）

※4

−

初期化中

※4

回線テスト中，

コンフィグレーションで運用停止中

（非表示）

運用停止中（InActive）

SFP+

※5

−

稼働中

※6

黄

障害中

※6

赤

運用中

（回線障害発生中）

※4

−

初期化中

※4

回線テスト中，

コンフィグレーションで運用停止中

（非表示）

運用停止中（InActive）

（凡例）−：該当しない

注※1

実際のポート形状を180度回転した図柄で表示します。

注※2

インタフェース種別表示には，T，FX，LX，SX，SX2，LH，10U，10D，40U，40D，LHBのどれかを表示します。Tは100BASE-T，FXは100BASE-FX，LXは1000BASE-LX，SXは1000BASE-SX，SX2は1000BASE-SX2，LHは1000BASE-LH，10Uは1000BASE-BX10-U，10Dは1000BASE-BX10-D，40Uは1000BASE-BX40-U，40Dは1000BASE-BX40-D，LHBは1000BASE-LHBを示します。

100BASE-Tの場合は，実際のポート形状とは異なり，1000BASE-SX等の光ファイバケーブル用のポート形状で表示します。

注※3

インタフェースケーブルが接続されている場合は，T，FX，LX，SX，SX2，LH，10U，10D，40U，40D，LHBのどれかを表示し，接続されていない場合は「???」（種別不明）を表示します。

注※4

インタフェース種別表示には，「???」（種別不明）を表示します。

注※5

インタフェース種別表示には，FX，LX，SX，SX2，LH，10U，10D，40U，40D，LHB，SR，LR，ER，CU1，CU3，CU5，CU30のどれかを表示します。SRは10GBASE-SR，LRは10GBASE-LR，ERは10GBASE-ER，CU1は10GBASE-CU1M，CU3は10GBASE-CU3M，CU5は10GBASE-CU5M，CU30は10GBASE-CU30CMを示します。

注※6

インタフェースケーブルが接続されている場合は，FX，LX，SX，SX2，LH，10U，10D，40U，40D，LHB，SR，LR，ER，CU1，CU3，CU5，CU30のどれかを表示し，接続されていない場合は「???」（種別不明）を表示します。

2.7.7　AX3600Sシリーズの場合

AX3600Sシリーズの例外部品を次に示します。

(1)　表示しない部品

Network Element Manager for AX Seriesが，AX3600Sシリーズの表面パネルのイメージ図に表示しない部品を次に示します。

SFPポート LINK LED，T/R LED

SFP+ポート LINK LED，T/R LED（AX3650Sシリーズ，AX3660Sシリーズ）

XFPポート LINK LED，T/R LED（AX3630Sシリーズ，AX3640Sシリーズ）

QSFP+ポート LED（AX3660Sシリーズ）

QSFP28ポート LED（AX3660Sシリーズ）

RJ-45ポートLINK LED，T/R LED（AX3630S-24S2XW，AX3640S-24SW，AX3640S-24S2XW，AX3650S-20S6XW，AX3660Sシリーズ）

メモリカード ACC LED

電源コネクタ（AX3650Sシリーズ，AX3660Sシリーズ）

(2)　固定表示する部品

Network Element Manager for AX Seriesは，次の部品を固定表示します。

CONSOLEポート

MODEボタンおよびそのLED（LINK LED，SPEED LED，FDX LED，EX LED）（AX3640S-24TW，AX3640S-24T2XW）

ST2 LED（AX3630Sシリーズ，AX3640Sシリーズ，AX3660Sシリーズ）

QSFP+ポート（AX3660S-24T4XW，AX3660S-48T4XW）

(3)　実際とは異なる表示をする部品

次の部品は実際とは異なる表示をします。

ポート番号表記

以下の機器の1番〜4番ポートは，RJ-45コネクタとSFPコネクタの2種類で構成されていますが，実際にはどちらか一方を利用している場合でも，パネル画面上では両方のコネクタにケーブルが挿されているように表示されます。

AX3630S-24T

AX3630S-24S2XW

AX3630S-24P

AX3630S-24T2X

AX3630S-48TW

AX3640S-24T

AX3640S-24TW

AX3640S-24T2XW

AX3640S-24SW

AX3640S-24S2XW

AX3640S-48TW

ST1 LED

実際の機器で点滅表示時には，パネル画面上では点灯表示となります。

電源ユニット（AX3650Sシリーズ）

実際の機器で，電源ユニットが2台搭載されており，どちらかの電源が入っていない場合，パネル画面上ではその電源ユニットが赤網掛けで表示されます。

CONSOLEおよびMANAGEMENTポート（AX3660Sシリーズ）

実際のポート形状を180度回転した図柄で表示します。

(4)　実際にはないが表示する部品

次の部品は，実際のAX3600Sシリーズのパネルにはありませんが，イメージ図に表示されます。

SFPポート下部のインタフェース種別表示

詳細は「(5)　ポートの状態表示」を参照してください。

SFP+ポート下部のインタフェース種別表示（AX3650Sシリーズ）

詳細は「(5)　ポートの状態表示」を参照してください。

XFPポート下部のインタフェース種別表示（AX3630Sシリーズ，AX3640Sシリーズ）

詳細は「(5)　ポートの状態表示」を参照してください。

(5)　ポートの状態表示

ポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒10　ポートの状態表示

コネクタ

種別

ポート図柄

インタフェース

種別表示

ポート

周囲色

Line

状態

RJ-45※1

（非表示）

−

稼働中

（非表示）

黄

障害中

（非表示）

赤

運用中

（回線障害発生中）

（非表示）

−

初期化中

（非表示）

コンフィグレーションで運用停止中，

保守中（メンテナンス），

回線テスト中，

未使用（コンフィグレーション未設定），

起動停止中

SFP※2

※3

−

稼働中

※4

黄

障害中

※4

赤

運用中

（回線障害発生中）

※5

−

初期化中

※5

コンフィグレーションで運用停止中，

保守中（メンテナンス），

回線テスト中

（非表示）

未使用（コンフィグレーション未設定）

SFP+※2

※6

−

稼働中

※7

黄

障害中

※7

赤

運用中

（回線障害発生中）

※8

−

初期化中

※8

コンフィグレーションで運用停止中，

保守中（メンテナンス），

回線テスト中

（非表示）

未使用（コンフィグレーション未設定），

起動停止中

XFP

※9

−

稼働中

※10

黄

障害中

※10

赤

運用中

（回線障害発生中）

※11

−

初期化中

※11

コンフィグレーションで運用停止中，

保守中（メンテナンス），

回線テスト中

（非表示）

未使用（コンフィグレーション未設定）

QSFP28

（非表示）※12

−

稼働中

（非表示）※12

黄

障害中

（非表示）※12

赤

運用中

（回線障害発生中）

（非表示）※12

−

初期化中

（非表示）※12

コンフィグレーションで運用停止中，

保守中（メンテナンス），

回線テスト中，

未使用（コンフィグレーション未設定），

起動停止中

（凡例）−：該当しない

注※1

実際のポート形状を180度回転した図柄で表示します。

注※2

SFP-Tの場合は，実際のポート形状とは異なり，SFP-SX等の光ファイバケーブル用のポート形状で表示します。

注※3

インタフェース種別表示には，FX，T，LX，SX，SX2，LH，10U，10D，40U，40D，LHBのどれかを表示します。FXは100BASE-FX，Tは10/100/1000BASE-T，LXは1000BASE-LX，SXは1000BASE-SX，SX2は1000BASE-SX2，LHは1000BASE-LH，10Uは1000BASE-BX10-U，10Dは1000BASE-BX10-D，40Uは1000BASE-BX40-U，40Dは1000BASE-BX40-D，LHBは1000BASE-LHBを示します。

AX3630S-24S2XW，AX3640S-24SW，AX3640S-24S2XW，AX3650S-20S6XWの場合はパネル画面に表示せず，ポートの管理情報一覧画面に表示します。

注※4

インタフェースケーブルが接続されている場合は，FX，T，LX，SX，SX2，LH，10U，10D，40U，40D，LHBのどれかを表示し，接続されていない場合は「???」（種別不明）を表示します。

AX3630S-24S2XW，AX3640S-24SW，AX3640S-24S2XW，AX3650S-20S6XWの場合はパネル画面に表示せず，ポートの管理情報一覧画面に表示します。

注※5

インタフェース種別表示には，「???」（種別不明）を表示します。

AX3630S-24S2XW，AX3640S-24SW，AX3640S-24S2XW，AX3650S-20S6XWの場合はパネル画面に表示せず，ポートの管理情報一覧画面に表示します。

注※6

インタフェース種別表示には，FX，T，LX，SX，SX2，LH，10U，10D，40U，40D，LHB，SR，LR，CU1，CU3，CU5のどれかを表示します。を示します。SRは10GBASE-SR，LRは10GBASE-LR，CU1は10GBASE-CU1M，CU3は10GBASE-CU3M，CU5は10GBASE-CU5Mを示します。

AX3650S-48T4XW，AX3660Sシリーズの場合はパネル画面に表示せず，ポートの管理情報一覧画面に表示します。

注※7

インタフェースケーブルが接続されている場合は，FX，T，LX，SX，SX2，LH，10U，10D，40U，40D，LHB，SR，LR，CU1，CU3，CU5のどれかを表示し，接続されていない場合は「???」（種別不明）を表示します。

AX3650S-48T4XW，AX3660Sシリーズの場合はパネル画面に表示せず，ポートの管理情報一覧画面に表示します。

注※8

インタフェース種別表示には，「???」（種別不明）を表示します。

AX3650S-48T4XW，AX3660Sシリーズの場合はパネル画面に表示せず，ポートの管理情報一覧画面に表示します。

注※9

インタフェース種別表示には，SR，LR，ER，ZRのどれかを表示します。SRは10GBASE-SR，LRは10GBASE-LR，ERは10GBASE-ER，ZRは10GBASE-ZRを示します。

注※10

インタフェースケーブルが接続されている場合は，SR，LR，ER，ZRのどれかを表示し，接続されていない場合は「???」（種別不明）を表示します。

注※11

インタフェース種別表示には，「???」（種別不明）を表示します。

注※12

パネル画面に表示せず，ポートの管理情報一覧画面に表示します。

2.7.8　AX3800Sシリーズの場合

AX3800Sシリーズの例外部品を次に示します。

(1)　表示しない部品

Network Element Manager for AX Seriesが，AX3800Sシリーズの表面パネルのイメージ図に表示しない部品を次に示します。

SFP+ポート LINK LED，T/R LED

RJ-45ポートLINK LED，T/R LED

QSFP+ポートLINK LED，T/R LED

メモリカード ACC LED

電源コネクタ

(2)　固定表示する部品

Network Element Manager for AX Seriesは，次の部品を固定表示します。

CONSOLEポート

MODEボタン

ST2，ID1〜ID4 LED

(3)　実際とは異なる表示をする部品

次の部品は実際とは異なる表示をします。

ポート番号表記

ST1 LED

実際の機器で点滅表示時には，パネル画面上では点灯表示となります。

電源ユニット

実際の機器で，電源ユニットが2台搭載されており，どちらかの電源が入っていない場合，パネル画面上ではその電源ユニットが赤網掛けで表示されます。

(4)　実際にはないが表示する部品

AX3800Sシリーズでは，実際にはないが表示する部品はありません。

(5)　ポートの状態表示

ポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒11　ポートの状態表示

コネクタ

種別

ポート図柄

インタフェース

種別表示

ポート

周囲色

Line

状態

RJ-45※1

（非表示）

−

稼働中

（非表示）

黄

障害中

（非表示）

赤

運用中

（回線障害発生中）

（非表示）

−

初期化中

（非表示）

コンフィグレーションで運用停止中，

保守中（メンテナンス），

回線テスト中，

未使用（コンフィグレーション未設定）

SFP+※2

（非表示）※4

−

稼働中

（非表示）※4

黄

障害中

（非表示）※4

赤

運用中

（回線障害発生中）

（非表示）※4

−

初期化中

（非表示）※4

コンフィグレーションで運用停止中，

保守中（メンテナンス），

回線テスト中，

未使用（コンフィグレーション未設定）

QSFP+※3

（非表示）※4

−

稼働中

（非表示）※4

黄

障害中

（非表示）※4

赤

運用中

（回線障害発生中）

（非表示）※4

−

初期化中

（非表示）※4

コンフィグレーションで運用停止中，

保守中（メンテナンス），

回線テスト中，

未使用（コンフィグレーション未設定）

（凡例）−：該当しない

注※1

実際のポート形状を180度回転した図柄で表示します。

注※2

SFP-Tの場合は，実際のポート形状とは異なり，SFP-SX等の光ファイバケーブル用のポート形状で表示します。

注※3

40GBASE-SR4の場合は，実際のポート形状とは異なり，40GBASE-LR4の光ファイバケーブル用のポート形状で表示します。

注※4

パネル画面に表示せず，ポートの管理情報一覧画面に表示します。

2.7.9　AX4600Sシリーズの場合

AX4600Sシリーズの例外部品を次に示します。

電源ユニット，FANユニット，背面パネルは，別筐体として下部に表示します。

Network Element Manager for AX SeriesがサポートするNIFボードの一覧を次の表に示します。

表2‒12　サポートするNIFボード一覧

分類

サポートするボード種別

型名

NIFボード

NA1G-24T

AX-F4600-711T

NA1G-24S

AX-F4600-711S

NAXG-24RS

AX-F4600-721S

(1)　表示しない部品

Network Element Manager for AX Seriesが，AX4600Sシリーズの表面パネルのイメージ図に表示しない部品を次の表に示します。

表2‒13　表示しない部品

部位

表示しない部品

筐体

Sync-Eコネクタ，MGMTポートのLINK LEDおよびT/R LED

背面パネル

40GBASEポートのLINK LEDおよびT/R LED

電源ユニット

電源コネクタ

ボード（表示対象の全種）

レバー

NIFボード

NA1G-24T

STATUS LED

NA1G-24S

NAXG-24RS

STATUS LED

LINK LED

(2)　固定表示する部品

Network Element Manager for AX Seriesは，次の部品を固定表示します。

筐体のCONSOLEポート

筐体のMGMTポート

筐体のSTATUS CODE

筐体のST2 LED

筐体のACC LED

背面パネルのAUXポート

(3)　実際とは異なる表示をする部品

次の部品は実際とは異なる表示をします。

NIFスロットの番号をNIFボード左上に表示します。

電源ユニットの番号をPOWERラベルの直後に表示します。

背面パネルの40GBASEポートと各NIFボードの21〜24番ポートはハードウェアの制約（排他利用）により，利用可能なポートだけ選択ができます。

(4)　実際にはないが表示する部品

次の部品は，実際のAX4600Sシリーズのパネルにはありませんが，イメージ図に表示されます。

背面パネルのポート下部のインタフェース種別表示

詳細は「(6)　ポートの状態表示」を参照してください。

(5)　ボードの状態表示

ボードがどのように表示されるかについて説明します。

(a)　NIFボードの状態表示

NIFボードがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒14　NIFボードの状態表示

NIFボード種別表示

網掛け

NIFボード状態

有り

無し

実装

稼働中

無し

緑

初期化中

赤

障害中

黄

保守中，

コンフィグレーションで運用停止中

青

実装※

無し

未実装

（凡例）−：該当しない

注※

実装されているNIFボードが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

(b)　電源ユニットの状態表示

電源ユニットがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒15　電源ユニットの状態表示

電源ユニット表示

網掛け

POWER LED色

電源ユニットの状態

有り

無し

緑

稼働中

赤

赤

障害中

無し

無し

−

未実装

（凡例）−：該当しない

(c)　FANユニットの状態表示

FANユニットがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒16　FANユニットの状態表示

FANユニット表示

網掛け

POWER LED色

ALARM LED色

FANユニットの状態

有り

無し

緑

無し

稼働中

赤

赤

障害中

無し

無し

−

−

未実装

（凡例）−：該当しない

(6)　ポートの状態表示

ポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒17　ポートの状態表示

NIFボード

種別

ポート図柄

インタフェース

種別表示

ポート

周囲色

Line

状態

NA1G-24T※1

（非表示）

−

稼働中

（非表示）

黄

障害中

（非表示）

赤

運用中

（回線障害発生中）

（非表示）

−

初期化中

（非表示）

保守中（メンテナンス中），

回線テスト中，

コンフィグレーションで運用停止中

NA1G-24S

※2

−

稼働中

※2

黄

障害中

※2

赤

運用中

（回線障害発生中）

※2

−

初期化中

※2

保守中（メンテナンス中），

回線テスト中，

コンフィグレーションで運用停止中

NAXG-24RS

※3

−

稼働中

※3

黄

障害中

※3

赤

運用中

（回線障害発生中）

※3

−

初期化中

※3

保守中（メンテナンス中），

回線テスト中，

コンフィグレーションで運用停止中

背面パネル

※4

−

稼働中

※5

黄

障害中

※5

赤

運用中

（回線障害発生中）

※6

−

初期化中

※6

保守中（メンテナンス中），

回線テスト中，

コンフィグレーションで運用停止中

（凡例）−：該当しない

注※1

実際のポート形状を180度回転した図柄で表示します。

注※2

インタフェース種別は，ポートの管理情報一覧画面に表示します。

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(1000BASE-UTP)，1000BASE-SX，1000BASE-LX，1000BASE-LH，1000BASE-BX10-D，1000BASE-BX10-U，1000BASE-BX40-D，1000BASE-BX40-U， 1000BASE-LHB，100BASE-FX以外の場合は「other」や「???」（種別不明）を表示します。

注※3

インタフェース種別は，ポートの管理情報一覧画面に表示します。

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(1000BASE-UTP)，10GBASE-SR，10GBASE-LR，10GBASE-ER，10GBASE-CU30CM，10GBASE-1M，10GBASE-3M，10GBASE-5M以外の場合は「other」や「???」（種別不明）を表示します。

注※4

インタフェース種別表示には，SR4，LR4，CU35，CU1，CU3，CU5を表示します。SR4は40GBASE-SR4，LR4は40GBASE-LR4，CU35は40GBASE-CU35C，CU1は40GBASE-CU1M，CU3は40GBASE-CU3M，CU5は40GBASE-CU5Mを示します。

注※5

インタフェースケーブルが接続されている場合は，SR4，CU35，CU1，CU3，CU5，LR4を表示し，接続されていない場合は「???」（種別不明）を表示します。

注※6

インタフェース種別表示には，「???」（種別不明）を表示します。

2.7.10　AX5400Sシリーズの場合

AX5400Sシリーズの例外部品を次に示します。

背面電源ユニットは，別筐体として下部に表示します。

Network Element Manager for AX SeriesがサポートするBCU，BSU，NIFボードの一覧を次の表に示します。

表2‒18　サポートするBCU，BSU，NIFボード一覧

分類

サポートするボード種別

型名

BCUボード

BCU-C5MS

AX-F6243-5C5MS（AX5402S用型名）

BCU-S5MS

AX-F6243-5S5MS（AX5404S用型名）

BSUボード

BSU-C1

AX-F6243-2C1（AX5402S用型名）

BSU-C2

AX-F6243-2C2（AX5402S用型名）

BSU-S1

AX-F6243-2S1（AX5404S用型名）

BSU-S2

AX-F6243-2S2（AX5404S用型名）

NIFボード

NF100-48TA

AX-F6243-361TA

NF1G-6G

AX-F6243-362G

NF1G-48T

AX-F6243-362T

NF1G-32S

AX-F6243-362S

NFMX-44

AX-F6243-363

(1)　表示しない部品

Network Element Manager for AX Seriesが，AX5400Sシリーズの表面パネルのイメージ図に表示しない部品を次の表に示します。

表2‒19　表示しない部品

部位

表示しない部品

電源ユニット

電源コネクタ

ボード（表示対象の全種）

レバー

BCUボード

MEMORY CARD 0 ACC LED，MEMORY CARD 1 ACC LED

NIFボード

NF100-48TA

NF1G-6G

NF1G-48T

NF1G-32S

NFMX-44

CLOSE/FREE ボタン

(2)　固定表示する部品

Network Element Manager for AX Seriesは，次の部品を固定表示します。

BCUボードのCONSOLEポート

BCUボードのMAINTENANCE PORTのT/R LED

BCUボードのREMOTE MANAGEMENT PORT（10BASE-T/100BASE-TX）のT/R LED

(3)　実際とは異なる表示をする部品

次の部品は実際とは異なる表示をします。

BCUボードのSTATUS LEDは，BCUボードの左部（筐体部分）に表示します。

BCUボードのREMOTE MANAGEMENT PORT(10/100BASE)表示は，REMOTE MANAGEMENT PORT（10BASE-T/100BASE-TX）のことです。

NIFボードの番号をSTATUSラベルの直後に表示します。

電源ユニットの番号をPOWERラベルの直後に表示します。

(4)　実際にはないが表示する部品

次の部品は，実際のAX5400Sシリーズのパネルにはありませんが，イメージ図に表示されます。

BCUボードのMAINTENANCE PORTの状態を表すLED

MAINTENANCE PORTの左上部に表示します。

BCUボードの，REMOTE MANAGEMENT PORT（10BASE-T/100BASE-TX）の状態を表すLED

REMOTE MANAGEMENT PORT（10BASE-T/100BASE-TX）の左上部に表示します。

NF1G-6G，NFMX-44(1000BASE-Xポートだけ)，NF1G-32Sボードのポート上部，または下部のインタフェース種別表示

詳細は「(9)　ポートの状態表示」を参照してください。

BCUボードのCP STATUS LED

BCU STATUS LEDの下部に表示します。

(5)　ボードの状態表示

ボードがどのように表示されるかについて説明します。

(a)　BCUボードの状態表示

BCUボードがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒20　BCUボードの状態表示

BCUボード種別表示

網掛け

LED色

BCUボードの状態

有り

無し

緑

稼働中

無し

赤

赤

障害中

黄

黄

保守中

青

−

実装※

無し

消灯

未実装

（凡例）−：該当しない

注※

実装されているBCUボードが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

(b)　BSUボードの状態表示

BSUボードがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒21　BSUボードの状態表示

BSUボード種別表示

網掛け

LED色

BSUボードの状態

有り

無し

緑

稼働中

無し

赤

赤

障害中

黄

黄

保守中

青

−

実装※

無し

消灯

未実装

（凡例）−：該当しない

注※

実装されているBSUボードが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

(c)　NIFボードの状態表示

NIFボードがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒22　NIFボードの状態表示

NIFボード種別表示

網掛け

STATUS LED色

CP状態

BSUボード状態

NIFボード状態

有り

無し

緑

稼働中

実装

稼働中

実装

稼働中

無し

緑

消灯

初期化中

赤

赤

障害中

黄

黄

保守中，

構成定義で運用停止中

青

−

実装※1

無し

実装

未実装

実装

障害中，

保守中，

構成定義で運用停止中

−

実装※2

未実装

障害中，

初期化中，

判別できない

−

（凡例）−：該当しない

注※1

実装されているNIFボードが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

注※2

実装されているBSUボードが未サポートの場合に表示します。

(d)　電源ユニットの状態表示

電源ユニットがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒23　電源ユニットの状態表示

電源ユニット表示

網掛け

POWER LED色

電源ユニットの状態

有り

無し

緑

稼働中

赤

赤

障害中

無し

無し

−

未実装

（凡例）−：該当しない

(6)　MAINTENANCE PORTの状態表示

MAINTENANCE PORTがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒24　MAINTENANCE PORTの状態表示

図柄

STATUS LED色

BCUボード状態

ポート状態

緑

稼働中

稼働中

黄

障害中

消灯

保守中，

テスト中，

構成定義で運用停止中，

未使用（構成定義未設定）

(7)　REMOTE MANAGEMENT PORT（10BASE-T/100BASE-TX）の状態表示

REMOTE MANAGEMENT PORT（10BASE-T/100BASE-TX）がどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒25　REMOTE MANAGEMENT PORT（10BASE-T/100BASE-TX）の状態表示

図柄

STATUS LED色

BCUボード状態

ポート状態

緑

稼働中

稼働中

黄

障害中

消灯

保守中，

テスト中，

構成定義で運用停止中，

未使用（構成定義未設定）

(8)　CP STATUS LEDの状態表示

CP STATUS LEDがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒26　CP STATUS LEDの状態表示

STATUS LED色

BCUボード状態

CPの状態

緑

稼働中

稼働中

赤

障害中

消灯

初期化中，

判別できない

障害中，

保守中，

待機系として稼働中

−

未実装

（凡例）−：該当しない

(9)　ポートの状態表示

ポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒27　ポートの状態表示

NIFボード

種別

ポート図柄

インタフェース

種別表示

ポート

周囲色

Line

状態

NF100-48TA※1

NF1G-48T※1

NFMX-44※1

（非表示）

−

稼働中

（非表示）

黄

障害中

（非表示）

赤

運用中

（ネットワーク障害発生中）

（非表示）

−

初期化中

（非表示）

保守中，

Lineテスト中，

構成定義で運用停止中，

未使用（構成定義未設定），

構成定義不一致

NF1G-6G

※2

−

稼働中

※3

黄

障害中

※3

赤

運用中

（ネットワーク障害発生中）

※4

−

初期化中

※4

保守中，

Lineテスト中，

構成定義で運用停止中

（非表示）

未使用（構成定義未設定），

構成定義不一致

NF1G-32S

NFMX-44

※2

−

稼働中

※3

黄

障害中

※3

赤

運用中

（ネットワーク障害発生中）

※4

−

初期化中

※4

保守中，

Lineテスト中，

構成定義で運用停止中

（非表示）

未使用（構成定義未設定），

構成定義不一致

（凡例）−：該当しない

注※1

実際のポート形状を180度回転した図柄で表示します。

注※2

インタフェース種別表示には，LX，SX，LHのどれかを表示します。LXは1000BASE-LXを，SXは1000BASE-SX，LHは1000BASE-LHを示します。

注※3

インタフェースケーブルが接続されている場合は，LX，SX，LHのどれかを表示し，接続されていない場合は「???」（種別不明）を表示します。

注※4

インタフェース種別表示には，「???」（種別不明）を表示します。

2.7.11　AX6300Sシリーズの場合

AX6300Sシリーズの例外部品を次に示します。

電源ユニット，FANユニットは，別筐体として下部に表示します。

Network Element Manager for AX SeriesがサポートするMSU，NIFボードの一覧を次の表に示します。

表2‒28　サポートするMSU，NIFボード一覧

分類

サポートするボード種別

型名

MSUボード

MSU-1A

AX-F6300-51A

MSU-1B

AX-F6300-51B

NIFボード

NH1G-48T

AX-F6300-711T

NH1G-16S

AX-F6300-712S

NH1G-24S

AX-F6300-713S

NH1G-24T

AX-F6300-713T

NH1GS-6M

AX-F6300-714M

NH10G-1RX

AX-F6300-721F

NH10G-4RX

AX-F6300-722F

NH10G-8RX

AX-F6300-723F

(1)　表示しない部品

Network Element Manager for AX Seriesが，AX6300Sシリーズの表面パネルのイメージ図に表示しない部品を次の表に示します。

表2‒29　表示しない部品

部位

表示しない部品

電源ユニット

電源コネクタ

ボード（表示対象の全種）

レバー

MSUボード

ボード種別ラベル

SDカードACC LED

NIFボード

NH1G-16S

LINK LED

NH1G-24S

STATUS LEDラベル

LINK LED

NH1G-24T

STATUS LEDラベル

NH1GS-6M

SEL LED

SFPポートのLINK/TR LED

NH10G-1RX

NH10G-4RX

NH10G-8RX

T/R LED

(2)　固定表示する部品

Network Element Manager for AX Seriesは，次の部品を固定表示します。

MSUボードのCONSOLEポート

MSUボードのAUXポート

MSUボードのMANAGEMENTポートT/R LED

(3)　実際とは異なる表示をする部品

次の部品は実際とは異なる表示をします。

MSUボードのSYSTEM2 LED

実際の機器で点滅表示時には，パネル画面上では点灯表示となります。

電源ユニットの番号をPOWERラベルの直後に表示します。

(4)　実際にはないが表示する部品

次の部品は，実際のAX6300Sシリーズのパネルにはありませんが，イメージ図に表示されます。

NH10G-1RX，NH10G-4RX，NH10G-8RXボードのポート上部，または下部のインタフェース種別表示

詳細は「(7)　ポートの状態表示」を参照してください。

(5)　ボードの状態表示

ボードがどのように表示されるかについて説明します。

(a)　MSUボードの状態表示

MSUボードがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒30　MSUボードの状態表示

網掛け

LED色

MSUボードの状態

無し

緑

稼働中

赤

赤

障害中

黄

黄

保守中

無し

−

未実装

（凡例）−：該当しない

(b)　NIFボードの状態表示

NIFボードがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒31　NIFボードの状態表示

NIFボード種別表示

網掛け

STATUS LED色

MSUボード状態

NIFボード状態

有り

無し

緑

実装

稼働中

実装

稼働中

無し

緑

消灯

初期化中

赤

赤

障害中

黄

黄

保守中，

コンフィグレーションで運用停止中

青

−

実装※1

無し

実装

未実装

実装

準備中，

障害中

−

未実装または情報取得不可状態

−

（凡例）−：該当しない

注※1

実装されているNIFボードが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

(c)　電源ユニットの状態表示

電源ユニットがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒32　電源ユニットの状態表示

電源ユニット表示

網掛け

POWER LED色

電源ユニットの状態

有り

無し

緑

稼働中

赤

赤

障害中

無し

無し

−

未実装

（凡例）−：該当しない

(d)　FANユニットの状態表示

FANユニットがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒33　FANユニットの状態表示

FANユニット表示

網掛け

LED色

FANユニットの状態

有り

無し

緑

稼働中

赤

赤

障害中

無し

無し

−

未実装

（凡例）−：該当しない

(6)　MANAGEMENTポートの状態表示

MANAGEMENTポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒34　MANAGEMENTポートの状態表示

図柄

STATUS LED色

MSUボード状態

ポート状態

緑

稼働中

稼働中

黄

障害中

消灯

disable状態，

保守中（メンテナンス中），

回線テスト中，

未使用

(7)　ポートの状態表示

ポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒35　ポートの状態表示

NIFボード

種別

ポート図柄

インタフェース

種別表示

ポート

周囲色

Line

状態

NH1G-24T※1

NH1G-48T※1

（非表示）

−

稼働中

（非表示）

黄

障害中

（非表示）

赤

運用中

（回線障害発生中）

（非表示）

−

初期化中

（非表示）

保守中（メンテナンス中），

回線テスト中，

コンフィグレーションで運用停止中

NH1G-16S

NH1G-24S

NH1GS-6M

※2

−

稼働中

※2

黄

障害中

※2

赤

運用中

（回線障害発生中）

※2

−

初期化中

※2

保守中（メンテナンス中），

回線テスト中，

コンフィグレーションで運用停止中

NH10G-1RX

NH10G-4RX

NH10G-8RX

※3

−

稼働中

※4

黄

障害中

※4

赤

運用中

（回線障害発生中）

※5

−

初期化中

※5

保守中（メンテナンス中），

回線テスト中，

コンフィグレーションで運用停止中

（凡例）−：該当しない

注※1

実際のポート形状を180度回転した図柄で表示します。

注※2

インタフェース種別は，ポートの管理情報一覧画面に表示します。

1000BASE-LX，1000BASE-SX，1000BASE-SX2，1000BASE-LH，1000BASE-BX10-D，1000BASE-BX10-U，1000BASE-BX40-D，1000BASE-BX40-U以外の場合，または接続されていない場合は「???」（種別不明）を表示します。

注※3

インタフェース種別表示には，SR，LR，ER，ZRを表示します。SRは10GBASE-SR，LRは10GBASE-LR，ERは10GBASE-ER，ZRは10GBASE-ZRを示します。

注※4

インタフェースケーブルが接続されている場合は，SR，LR，ER，ZRを表示し，接続されていない場合は「???」（種別不明）を表示します。

注※5

インタフェース種別表示には，「???」（種別不明）を表示します。

2.7.12　AX6600Sシリーズの場合

AX6600Sシリーズの例外部品を次に示します。

電源ユニット，FANユニットは，別筐体として下部に表示します。

Network Element Manager for AX SeriesがサポートするCSU，NIFボードの一覧を次の表に示します。

表2‒36　サポートするCSU，NIFボード一覧

分類

サポートするボード種別

型名

CSUボード

CSU-1A

AX-F6600-41A

CSU-1B

AX-F6600-41B

NIFボード

NK1G-24T

AX-F6700-713T

NK1G-24S

AX-F6700-713S

NK1GS-8M

AX-F6700-715M

NK10G-4RX

AX-F6700-722F

NK10G-8RX

AX-F6700-723F

(1)　表示しない部品

Network Element Manager for AX Seriesが，AX6600Sシリーズの表面パネルのイメージ図に表示しない部品を次の表に示します。

表2‒37　表示しない部品

部位

表示しない部品

電源ユニット

電源コネクタ

ボード（表示対象の全種）

レバー

CSUボード

ボード種別ラベル

SDカードACC LED

NIFボード

NK1G-24T

STATUS LEDラベル

NK1G-24S

STATUS LEDラベル

LINK LED

NK1GS-8M

SEL LED

SFPポートのLINK/TR LED

NK10G-4RX

NK10G-8RX

T/R LED

(2)　固定表示する部品

Network Element Manager for AX Seriesは，次の部品を固定表示します。

CSUボードのCONSOLEポート

CSUボードのAUXポート

CSUボードのMANAGEMENTポートT/R LED

(3)　実際とは異なる表示をする部品

次の部品は実際とは異なる表示をします。

CSUボードのSYSTEM2 LED

実際の機器で点滅表示時には，パネル画面上では点灯表示となります。

電源ユニットの番号をPOWERラベルの直後に表示します。

(4)　実際にはないが表示する部品

次の部品は，実際のAX6600Sシリーズのパネルにはありませんが，イメージ図に表示されます。

NK10G-4RX，NK10G-8RXボードのポート上部，または下部のインタフェース種別表示

詳細は「(7)　ポートの状態表示」を参照してください。

(5)　ボードの状態表示

ボードがどのように表示されるかについて説明します。

(a)　CSUボードの状態表示

CSUボードがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒38　CSUボードの状態表示

網掛け

LED色

CSUボードの状態

無し

緑

稼働中

赤

赤

障害中

黄

黄

保守中

無し

−

未実装

（凡例）−：該当しない

(b)　NIFボードの状態表示

NIFボードがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒39　NIFボードの状態表示

NIFボード種別表示

網掛け

STATUS LED色

CSUボード状態

NIFボード状態

有り

無し

緑

実装

稼働中

実装

稼働中

無し

緑

消灯

初期化中

赤

赤

障害中

黄

黄

保守中，

コンフィグレーションで運用停止中

青

−

実装※1

無し

実装

未実装

実装

準備中，

障害中

−

未実装または情報取得不可状態

−

（凡例）−：該当しない

注※1

実装されているNIFボードが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

(c)　電源ユニットの状態表示

電源ユニットがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒40　電源ユニットの状態表示

電源ユニット表示

網掛け

POWER LED色

電源ユニットの状態

有り

無し

緑

稼働中

赤

赤

障害中

無し

無し

−

未実装

（凡例）−：該当しない

(d)　FANユニットの状態表示

FANユニットがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒41　FANユニットの状態表示

FANユニット表示

網掛け

LED色

FANユニットの状態

有り

無し

緑

稼働中

赤

赤

障害中

無し

無し

−

未実装

（凡例）−：該当しない

(6)　MANAGEMENTポートの状態表示

MANAGEMENTポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒42　MANAGEMENTポートの状態表示

図柄

STATUS LED色

MSUボード状態

ポート状態

緑

稼働中

稼働中

黄

障害中

消灯

disable状態，

保守中（メンテナンス中），

回線テスト中，

未使用

(7)　ポートの状態表示

ポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒43　ポートの状態表示

NIFボード

種別

ポート図柄

インタフェース

種別表示

ポート

周囲色

Line

状態

NK1G-24T※1

NK1GS-8M※1

（非表示）

−

稼働中

（非表示）

黄

障害中

（非表示）

赤

運用中

（回線障害発生中）

（非表示）

−

初期化中

（非表示）

保守中（メンテナンス中），

回線テスト中，

コンフィグレーションで運用停止中

NK1G-24S

NK1GS-8M

※2

−

稼働中

※2

黄

障害中

※2

赤

運用中

（回線障害発生中）

※2

−

初期化中

※2

保守中（メンテナンス中），

回線テスト中，

コンフィグレーションで運用停止中

NK10G-4RX

NK10G-8RX

※3

−

稼働中

※4

黄

障害中

※4

赤

運用中

（回線障害発生中）

※5

−

初期化中

※5

保守中（メンテナンス中），

回線テスト中，

コンフィグレーションで運用停止中

（凡例）−：該当しない

注※1

実際のポート形状を180度回転した図柄で表示します。

注※2

インタフェース種別は，ポートの管理情報一覧画面に表示します。

1000BASE-LX，1000BASE-SX，1000BASE-SX2，1000BASE-LH，1000BASE-BX10-D，1000BASE-BX10-U，1000BASE-BX40-D，1000BASE-BX40-U以外の場合，または接続されていない場合は「???」（種別不明）を表示します。

注※3

インタフェース種別表示には，SR，LR，ER，ZRを表示します。SRは10GBASE-SR，LRは10GBASE-LR，ERは10GBASE-ER，ZRは10GBASE-ZRを示します。

注※4

インタフェースケーブルが接続されている場合は，SR，LR，ER，ZRを表示し，接続されていない場合は「???」（種別不明）を表示します。

注※5

インタフェース種別表示には，「???」（種別不明）を表示します。

2.7.13　AX6700Sシリーズの場合

AX6700Sシリーズの例外部品を次に示します。

電源ユニット，FANユニットは，別筐体として下部に表示します。

Network Element Manager for AX SeriesがサポートするBCU，BSU，NIFボードの一覧を次の表に示します。

表2‒44　サポートするBCU，BSU，NIFボード一覧

分類

サポートするボード種別

型名

BCUボード

BCU-S1

AX-F6700-2S1

BSUボード

BSU-LA

AX-F6700-3LA

BSU-LB

AX-F6700-3LB

NIFボード

NK1G-24T

AX-F6700-713T

NK1G-24S

AX-F6700-713S

NK1GS-8M

AX-F6700-715M

NK10G-4RX

AX-F6700-722F

NK10G-8RX

AX-F6700-723F

(1)　表示しない部品

Network Element Manager for AX Seriesが，AX6700Sシリーズの表面パネルのイメージ図に表示しない部品を次の表に示します。

表2‒45　表示しない部品

部位

表示しない部品

電源ユニット

電源コネクタ

ボード（表示対象の全種）

レバー

BCUボード

ボード種別ラベル

SDカードACC LED

NIFボード

NK1G-24T

STATUS LEDラベル

NK1G-24S

STATUS LEDラベル

LINK LED

NK1GS-8M

SEL LED

SFPポートのLINK/TR LED

NK10G-4RX

NK10G-8RX

T/R LED

(2)　固定表示する部品

Network Element Manager for AX Seriesは，次の部品を固定表示します。

BCUボードのCONSOLEポート

BCUボードのAUXポート

BCUボードのMANAGEMENTポートT/R LED

(3)　実際とは異なる表示をする部品

次の部品は実際とは異なる表示をします。

BCUボードのSYSTEM2 LED

実際の機器で点滅表示時には，パネル画面上では点灯表示となります。

電源ユニットの番号をPOWERラベルの直後に表示します。

(4)　実際にはないが表示する部品

次の部品は，実際のAX6700Sシリーズのパネルにはありませんが，イメージ図に表示されます。

NK10G-4RX，NK10G-8RXボードのポート上部，または下部のインタフェース種別表示

詳細は「(7)　ポートの状態表示」を参照してください。

(5)　ボードの状態表示

ボードがどのように表示されるかについて説明します。

(a)　BCUボードの状態表示

BCUボードがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒46　BCUボードの状態表示

網掛け

LED色

BCUボードの状態

無し

緑

稼働中

赤

赤

障害中

黄

黄

保守中

無し

−

未実装

（凡例）−：該当しない

(b)　BSUボードの状態表示

BSUボードがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒47　BSUボードの状態表示

網掛け

LED色

BSUボードの状態

無し

緑

稼働中

赤

赤

障害中

黄

黄

保守中

青

−

実装※

無し

未実装

（凡例）−：該当しない

注※

実装されているBSUボードが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

(c)　NIFボードの状態表示

NIFボードがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒48　NIFボードの状態表示

NIFボード種別表示

網掛け

STATUS LED色

BCUボード状態

NIFボード状態

有り

無し

緑

実装

稼働中

実装

稼働中

無し

緑

消灯

初期化中

赤

赤

障害中

黄

黄

保守中，

コンフィグレーションで運用停止中

青

−

実装※1

無し

実装

未実装

実装

準備中，

障害中

−

未実装または情報取得不可状態

−

（凡例）−：該当しない

注※1

実装されているNIFボードが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

(d)　電源ユニットの状態表示

電源ユニットがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒49　電源ユニットの状態表示

電源ユニット表示

網掛け

POWER LED色

電源ユニットの状態

有り

無し

緑

稼働中

赤

赤

障害中

無し

無し

−

未実装

（凡例）−：該当しない

(e)　FANユニットの状態表示

FANユニットがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒50　FANユニットの状態表示

FANユニット表示

網掛け

LED色

FANユニットの状態

有り

無し

緑

稼働中

赤

赤

障害中

無し

無し

−

未実装

（凡例）−：該当しない

(6)　MANAGEMENTポートの状態表示

MANAGEMENTポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒51　MANAGEMENTポートの状態表示

図柄

STATUS LED色

MSUボード状態

ポート状態

緑

稼働中

稼働中

黄

障害中

消灯

disable状態，

保守中（メンテナンス中），

回線テスト中，

未使用

(7)　ポートの状態表示

ポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒52　ポートの状態表示

NIFボード

種別

ポート図柄

インタフェース

種別表示

ポート

周囲色

Line

状態

NK1G-24T※1

（非表示）

−

稼働中

（非表示）

黄

障害中

（非表示）

赤

運用中

（回線障害発生中）

（非表示）

−

初期化中

（非表示）

保守中（メンテナンス中），

回線テスト中，

コンフィグレーションで運用停止中

NK1G-24S

NK1GS-8M

※2

−

稼働中

※2

黄

障害中

※2

赤

運用中

（回線障害発生中）

※2

−

初期化中

※2

保守中（メンテナンス中），

回線テスト中，

コンフィグレーションで運用停止中

NK10G-4RX

NK10G-8RX

※3

−

稼働中

※4

黄

障害中

※4

赤

運用中

（回線障害発生中）

※5

−

初期化中

※5

保守中（メンテナンス中），

回線テスト中，

コンフィグレーションで運用停止中

（凡例）−：該当しない

注※1

実際のポート形状を180度回転した図柄で表示します。

注※2

インタフェース種別は，ポートの管理情報一覧画面に表示します。

1000BASE-LX，1000BASE-SX，1000BASE-SX2，1000BASE-LH，1000BASE-BX10-D，1000BASE-BX10-U，1000BASE-BX40-D，1000BASE-BX40-U以外の場合，または接続されていない場合は「???」（種別不明）を表示します。

注※3

インタフェース種別表示には，SR，LR，ER，ZRを表示します。SRは10GBASE-SR，LRは10GBASE-LR，ERは10GBASE-ER，ZRは10GBASE-ZRを示します。

注※4

インタフェースケーブルが接続されている場合は，SR，LR，ER，ZRを表示し，接続されていない場合は「???」（種別不明）を表示します。

注※5

インタフェース種別表示には，「???」（種別不明）を表示します。

2.7.14　AX7800Sシリーズの場合

AX7800Sシリーズの例外部品を次に示します。

AX7804S(DC)，AX7808S(DC)，AX7816S(AC)，AX7816S(DC)の背面電源ユニットは，別筐体として下部に表示します。

Network Element Manager for AX SeriesがサポートするBCU，PSU，NIFボードの一覧を次の表に示します。

表2‒53　サポートするBCU，PSU，NIFボード一覧

分類

サポートするボード種別

型名

BCUボード

BCU-SH8MS

AX-F6244-S5H8MS（AX7804S(AC)，AX7804S(DC)用型名）

BCU-SM8MS

AX-F6244-S5M8MS（AX7808S(AC)，AX7808S(DC)用型名）

BCU-SL8MS

AX-F6244-S5L8MS（AX7816S(AC)，AX7816S(DC)用型名）

PSUボード

PSU-1

AX-F6244-S21

PSU-2

AX-F6244-S22

PSU-12

AX-F6244-S212

PSU-22

AX-F6244-S222

PSU-33

AX-F6244-S233

NIFボード

NE1G-12SA

AX-F6244-361SA

NE1G-6GA

AX-F6244-361GA

NE1G-12TA

AX-F6244-361TA

NE1GSHP-4S

AX-F6244-364SHP

NE10G-1ER

AX-F6244-362E

NE10G-1RX

AX-F6244-362XFP

NE10G-1LW

AX-F6244-363LW

NE10G-1EW

AX-F6244-363EW

NE1G-48T

AX-F6244-366T

S12-1G48T

AX-F6244-366T12

S12-1G48S

AX-F6244-366S12

S22-10G4RX

AX-F6244-367X22

NP192-1S

AX-F6244-351S

NP192-1S4

AX-F6244-351S4

NP48-4S

AX-F6244-352S

(1)　表示しない部品

Network Element Manager for AX Seriesが，AX7800Sシリーズの表面パネルのイメージ図に表示しない部品を次の表に示します。

表2‒54　表示しない部品

部位

表示しない部品

電源ユニット

電源コネクタ（AX7804S(AC)，AX7808S(AC)），

端子盤（AX7804S(DC)，AX7808S(DC)，AX7816S(AC)，AX7816S(DC)）

ボード（表示対象の全種）

レバー

BCUボード

MEMORY CARD 0 ACC LED，MEMORY CARD 1 ACC LED，LINK/ACT LINE ERR LED，T/R LED

NIFボード

NE1G-12SA

NE1G-6GA

NE1G-12TA

NE1GSHP-4S

U S2〜S3 LED群，D S2〜S3 LED群

NE10G-1ER

NE10G-1RX

NE10G-1LW

NE10G-1EW

ACT LED，SIG-DT LED，T LED，R LED，U S2〜S3 LED群，D S2〜S3 LED群

S22-10G4RX

ACT LED，SIG-DT LED，T LED，R LED

NP192-1S

NP192-1S4

NP48-4S

T LED，R LED，U S2〜S3 LED群，D S2〜S3 LED群

(2)　固定表示する部品

Network Element Manager for AX Seriesは，次の部品を固定表示します。

BCUボードのCONSOLEポート

BCUボードのAUXポート

(3)　実際とは異なる表示をする部品

次の部品は実際とは異なる表示をします。

BCUボードのCONSOLE(10/100BASE）はCONSOLE(10BASE-T/100BASE-TX)のことです。

NIFボードの番号をSTATUSラベルの直後に表示します。

電源ユニットの番号をPOWERラベルの直後に表示します。

実装されているPSUボード種別を，PSUスロット右下ビスの下部に表示します。PSUボードが未サポートの場合は，PSUボード種別表示を「???」(種別不明)として表示します。

(4)　実際にはないが表示する部品

次の部品は，実際のAX7800Sシリーズのパネルにはありませんが，イメージ図に表示されます。

BCUボードの，CONSOLE(10BASE-T/100BASE-TX)ポートの状態を表すLED

CONSOLE(10BASE-T/100BASE-TX)ポートの左部に表示します。

NE1GSHP-4S，NE1G-12SA，NE1G-6GA，NE10G-1RX，S22-10G4RX，NP48-4Sボードのポート上部，または下部のインタフェース種別表示

詳細は「(8)　ポートの状態表示」を参照してください。

BCUボードのCP STATUS LED

BCU STATUS LEDの右部に表示します。

(5)　ボードの状態表示

ボードがどのように表示されるかについて説明します。

(a)　BCUボードの状態表示

BCUボードがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒55　BCUボードの状態表示

BCUボード種別表示

網掛け

LED色

BCUボードの状態

有り

無し

緑

稼働中

無し

赤

赤

障害中

黄

黄

保守中

青

−

実装※

無し

消灯

未実装

（凡例）−：該当しない

注※

実装されているBCUボードが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

(b)　NIFボードの状態表示

NIFボードがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒56　NIFボードの状態表示

NIFボード種別表示

網掛け

STATUS LED色

CP状態

PSUボード状態

NIFボード状態

有り

無し

緑

稼働中

実装

稼働中

実装

稼働中

無し

緑

消灯

初期化中

赤

赤

障害中

黄

黄

保守中，

構成定義で運用停止中

青

−

実装※1

無し

実装

未実装

実装

障害中，

保守中，

構成定義で運用停止中

−

実装※2

未実装

障害中，

初期化中，

判別できない

−

（凡例）−：該当しない

注※1

実装されているNIFボードが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

注※2

実装されているPSUボードが未サポートの場合に表示します。

(c)　電源ユニットの状態表示

電源ユニットがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒57　電源ユニットの状態表示

電源ユニット表示

網掛け

POWER LED色

電源ユニットの状態

有り

無し

緑

稼働中

赤

赤

障害中

無し

無し

−

未実装

（凡例）−：該当しない

(6)　CONSOLE(10BASE-T/100BASE-TX)ポートの状態表示

CONSOLE(10BASE-T/100BASE-TX)ポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒58　CONSOLE(10BASE-T/100BASE-TX)ポートの状態表示

図柄

STATUS LED色

BCUボード状態

ポート状態

緑

稼働中

稼働中

黄

障害中

消灯

保守中，

テスト中，

構成定義で運用停止中，

未使用（構成定義未設定）

(7)　CP STATUS LEDの状態表示

CP STATUS LEDがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒59　CP STATUS LEDの状態表示

STATUS LED色

BCUボード状態

CPの状態

緑

稼働中

稼働中

赤

障害中

消灯

初期化中，

判別できない

障害中，

保守中，

待機系として稼働中

−

未実装

（凡例）−：該当しない

(8)　ポートの状態表示

ポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒60　ポートの状態表示

NIFボード

種別

ポート図柄

インタフェース

種別表示

ポート

周囲色

Line

状態

NE1G-12TA※1

NE1G-48T※1

S12-1G48T※1

（非表示）

−

稼働中

（非表示）

黄

障害中

（非表示）

赤

運用中

（ネットワーク障害発生中）

（非表示）

−

初期化中

（非表示）

保守中，

Lineテスト中，

構成定義で運用停止中，

未使用（構成定義未設定），

構成定義不一致

NE10G-1ER

NE10G-1LW

NE10G-1EW

NP192-1S

NP192-1S4

（非表示）

−

稼働中

（非表示）

黄

障害中

（非表示）

赤

運用中

（ネットワーク障害発生中）

（非表示）

−

初期化中

（非表示）

保守中，

Lineテスト中，

構成定義で運用停止中，

未使用（構成定義未設定），

構成定義不一致

NE1G-6GA

※2

−

稼働中

※3

黄

障害中

※3

赤

運用中

（ネットワーク障害発生中）

※4

−

初期化中

※4

保守中，

Lineテスト中，

構成定義で運用停止中

（非表示）

未使用（構成定義未設定），

構成定義不一致

NE1G-12SA

NE1GSHP-4S

S12-1G48S

※2

−

稼働中

※3

黄

障害中

※3

赤

運用中

（ネットワーク障害発生中）

※4

−

初期化中

※4

保守中，

Lineテスト中，

構成定義で運用停止中

（非表示）

未使用（構成定義未設定），

構成定義不一致

NE10G-1RX

S22-10G4RX

※5

−

稼働中

※6

黄

障害中

※6

赤

運用中

（ネットワーク障害発生中）

※4

−

初期化中

※4

保守中，

Lineテスト中，

構成定義で運用停止中

（非表示）

未使用（構成定義未設定），

構成定義不一致

NP48-4S

※7

−

稼働中

※8

黄

障害中

※8

赤

運用中

（ネットワーク障害発生中）

※4

−

初期化中

※4

保守中，

Lineテスト中，

構成定義で運用停止中

（非表示）

未使用（構成定義未設定），

構成定義不一致

（凡例）−：該当しない

注※1

実際のポート形状を180度回転した図柄で表示します。

注※2

インタフェース種別表示には，LX，SX，LHのどれかを表示します。LXは1000BASE-LXを，SXは1000BASE-SX，LHは1000BASE-LHを示します。

注※3

インタフェースケーブルが接続されている場合は，LX，SX，LHのどれかを表示し，接続されていない場合は「???」（種別不明）を表示します。

注※4

インタフェース種別表示には，「???」（種別不明）を表示します。

注※5

インタフェース種別表示には，SR，LR，ER，ZRを表示します。SRは10GBASE-SR，LRは10GBASE-LR，ERは10GBASE-ER，ZRは10GBASE-ZRを示します。

注※6

インタフェースケーブルが接続されている場合は，SR，LR，ER，ZRを表示し，接続されていない場合は「???」（種別不明）を表示します。

注※7

インタフェース種別表示には，2km，40kmのどちらかを表示します。2kmはOC-48c/STM-16 POS 2kmを，40kmはOC-48c/STM-16 POS 40kmを表します。

注※8

インタフェースケーブルが接続されている場合は，2km，40kmのどちらかを表示し，接続されていない場合は「???」（種別不明）を表示します。

2.7.15　AX8300Sシリーズの場合

AX8300Sシリーズの例外部品を次に示します。

電源ユニット，FANユニットは，別筐体として下部に表示します。

Network Element Manager for AX SeriesがサポートするBCU，PSU，NIFボードの一覧を次の表に示します。

表2‒61　サポートするBCU，PSU，NIFボード一覧

分類

サポートするボード種別

型名

PSUボード

PSU-E1

AX-F8300-6E1

PSU-E2

AX-F8300-6E2

PSU-E1A

AX-F8300-6E1A

PSU-E2A

AX-F8300-6E2A

PSU-C1

AX-F8300-6C1

PSU-C2

AX-F8300-6C2

NIFボード

NL1G-12T

AX-F8600-711T

NL1G-12S

AX-F8600-711S

NL1GA-12S

AX-F8600-71AS

NL1G-24T

AX-F8600-712T

NL1G-24S

AX-F8600-712S

NLXG-6RS

AX-F8600-721S

NLXGA-12RS

AX-F8600-72BS

NLXLG-4Q

AX-F8600-741Q

(1)　表示しない部品

Network Element Manager for AX Seriesが，AX8300Sシリーズの表面パネルのイメージ図に表示しない部品を次の表に示します。

表2‒62　表示しない部品

部位

表示しない部品

電源ユニット

ケーブルクランプ，電源コネクタ，ラッチレバー，AC IN LED

ボード（表示対象の全種）

レバー

BCUボード

MGMTポートのLINK LEDおよびT/R LED

NIFボード

NL1G-12T

NL1G-12S

NL1GA-12S

NL1G-24T

NL1G-24S

NLXG-6RS

NLXGA-12RS

NLXLG-4Q

STATUS LED，LINK LED

(2)　固定表示する部品

Network Element Manager for AX Seriesは，次の部品を固定表示します。

BCUボードのCONSOLEポート

BCUボードのAUXポート

BCUボードのMANAGEMENTポート

BCUボードのUSBポート

BCUボードのACC LED

(3)　実際とは異なる表示をする部品

次の部品は実際とは異なる表示をします。

BCUボードのMGMT表示はMANAGEMENTのことです。

電源ユニットの番号をPSラベルの直後に表示します。

FANユニットの番号をFANラベルの直後に表示します。

PSU-E1AまたはPSU-E2Aを実装している場合でも，PSUスロットは2段で表示します（AX8304S）。

(4)　実際にはないが表示する部品

AX8300Sシリーズでは，実際にはないが表示する部品はありません。

(5)　ボードの状態表示

ボードがどのように表示されるかについて説明します。

(a)　BCUボードの状態表示

BCUボードがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒63　BCUボードの状態表示

BCUボード種別表示

網掛け

STATUS LED色

BCUボードの状態

有り

無し

緑

稼働中

無し

赤

赤

障害中

黄

黄

初期化中

青

−

実装※

無し

−

未実装

（凡例）−：該当しない

注※

実装されているBCUボードが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

(b)　NIFボードの状態表示

NIFボードがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒64　NIFボードの状態表示

NIFボード種別表示

網掛け

NIFボード状態

有り

無し

運用中

無し

緑

初期化中

赤

障害中

黄

保守中（メンテナンス），

コンフィグレーションで運用停止中，

電力不足によって停止中

青

実装※

無し

未実装

注※

実装されているNIFボードが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

(c)　電源ユニットの状態表示

電源ユニットがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒65　電源ユニットの状態表示

電源ユニット表示

網掛け

POWER LED色

ALARM LED色

電源ユニットの状態

有り

無し

緑

消灯

稼働中

赤

消灯

赤

障害中

無し

青

−

−

実装※

無し

−

−

未実装

（凡例）−：該当しない

注※

実装されている電源ユニットが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

(d)　FANユニットの状態表示

FANユニットがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒66　FANユニットの状態表示

FANユニット表示

網掛け

STATUS LED色

FANユニットの状態

有り

無し

緑

稼働中

赤

赤

障害中

無し

青

−

実装※

無し

−

未実装

（凡例）−：該当しない

注※

実装されているFANユニットが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

(6)　ポートの状態表示

ポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒67　ポートの状態表示

NIFボード

種別

ポート図柄

インタフェース

種別表示

ポート

周囲色

Line

状態

NL1G-12T※1

NL1G-24T※1

（非表示）

−

稼働中

（非表示）

黄

障害中

（非表示）

赤

運用中

（回線障害発生中）

（非表示）

−

初期化中

（非表示）

コンフィグレーションで運用停止中，

保守中（メンテナンス中），

待機中，

起動停止中，

未使用，

実装されているNIFとコンフィグレーションが不一致

NL1G-12S※2

NL1GA-12S※2

NL1G-24S※2

※4

−

稼働中

※4

黄

障害中

※4

赤

運用中

（回線障害発生中）

※4

−

初期化中

※4

コンフィグレーションで運用停止中，

保守中（メンテナンス中），

待機中，

起動停止中，

未使用，

実装されているNIFとコンフィグレーションが不一致

NLXG-6RS

NLXGA-12RS

※5

−

稼働中

※5

黄

障害中

※5

赤

運用中

（回線障害発生中）

※5

−

初期化中

※5

コンフィグレーションで運用停止中，

保守中（メンテナンス中），

待機中，

起動停止中，

未使用，

実装されているNIFとコンフィグレーションが不一致

NLXLG-4Q※3

※6

−

稼働中

※6

黄

障害中

※6

赤

運用中

（回線障害発生中）

※6

−

初期化中

※6

コンフィグレーションで運用停止中，

保守中（メンテナンス中），

待機中，

起動停止中，

未使用，

実装されているNIFとコンフィグレーションが不一致

（凡例）−：該当しない

注※1

実際のポート形状を180度回転した図柄で表示します。

注※2

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(1000BASE-UTP)の場合は，実際のポート形状とは異なり，1000BASE-SX等の光ファイバケーブル用のポート形状で表示します。

注※3

40GBASE-SR4の場合は，実際のポート形状とは異なり，40GBASE-LR4の光ファイバケーブル用のポート形状で表示します。

注※4

インタフェース種別は，ポートの管理情報一覧画面に表示します。

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(1000BASE-UTP)，1000BASE-LX，1000BASE-SX，1000BASE-LH，1000BASE-BX10-D，1000BASE-BX10-U，1000BASE-BX40-D，1000BASE-BX40-U，1000BASE-SX2以外の場合は「other」や「???」（種別不明）を表示します。

注※5

インタフェース種別は，ポートの管理情報一覧画面に表示します。

10GBASE-SR，10GBASE-LR，10GBASE-ER，10GBASE-ZR以外の場合は「other」や「???」（種別不明）を表示します。

注※6

インタフェース種別は，ポートの管理情報一覧画面に表示します。

40GBASE-SR4，40GBASE-LR4以外の場合は「other」や「???」（種別不明）を表示します。

2.7.16　AX8600Sシリーズの場合

AX8600Sシリーズの例外部品を次に示します。

電源入力ユニット，FANユニット，SFUボードは，別筐体として下部に表示します。

Network Element Manager for AX SeriesがサポートするBCU，PSU，SFU，NIFボードの一覧を次の表に示します。

表2‒68　サポートするBCU，PSU，SFU，NIFボード一覧

分類

サポートするボード種別

型名

BCUボード

BCU-1S

AX-F8600-31S

PSUボード

PSU-11

AX-F8600-611

PSU-12

AX-F8600-612

PSU-22

AX-F8600-622

SFUボード

SFU-M1

AX-F8600-4M1

SFU-L1

AX-F8600-4L1

NIFボード

NL1G-12T

AX-F8600-711T

NL1G-12S

AX-F8600-711S

NLXG-6RS

AX-F8600-721S

NLXGA-12RS

AX-F8600-72BS

NLXLG-4Q

AX-F8600-741Q

NMCG-1C

AX-F8600-751C

(1)　表示しない部品

Network Element Manager for AX Seriesが，AX8600Sシリーズの表面パネルのイメージ図に表示しない部品を次の表に示します。

表2‒69　表示しない部品

部位

表示しない部品

電源入力ユニット

ケーブルクランプ，電源コネクタ，端子盤，ブレーカ

ボード（表示対象の全種）

レバー

BCUボード

MGMTポートのLINK LEDおよびT/R LED

NIFボード

NL1G-12T

NL1G-12S

NLXG-6RS

NLXGA-12RS

NLXLG-4Q

NMCG-1C

STATUS LED，LINK LED

(2)　固定表示する部品

Network Element Manager for AX Seriesは，次の部品を固定表示します。

BCUボードのCONSOLEポート

BCUボードのAUXポート

BCUボードのMANAGEMENTポート

BCUボードのUSBポート

BCUボードのACC LED

(3)　実際とは異なる表示をする部品

次の部品は実際とは異なる表示をします。

BCUボードのMGMT表示はMANAGEMENTのことです。

電源入力ユニットの番号をPSINラベルの直後に表示します。

FANユニットの番号をFANラベルの直後に表示します。

(4)　実際にはないが表示する部品

AX8600Sシリーズでは，実際にはないが表示する部品はありません。

(5)　ボードの状態表示

ボードがどのように表示されるかについて説明します。

(a)　BCUボードの状態表示

BCUボードがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒70　BCUボードの状態表示

BCUボード種別表示

網掛け

STATUS LED色

BCUボードの状態

有り

無し

緑

稼働中

無し

赤

赤

障害中

黄

黄

初期化中

青

−

実装※

無し

−

未実装

（凡例）−：該当しない

注※

実装されているBCUボードが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

(b)　NIFボードの状態表示

NIFボードがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒71　NIFボードの状態表示

NIFボード種別表示

網掛け

NIFボード状態

有り

無し

運用中

無し

緑

初期化中

赤

障害中

黄

保守中（メンテナンス），

コンフィグレーションで運用停止中，

電力不足によって停止中

青

実装※

無し

未実装

注※

実装されているNIFボードが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

(c)　電源ユニットの状態表示

電源ユニットがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒72　電源ユニットの状態表示

電源ユニット表示

網掛け

POWER LED色

ALARM LED色

電源ユニットの状態

有り

無し

緑

消灯

稼働中

赤※1

消灯

赤

障害中

無し

青※1

−

−

実装※2

無し

−

−

未実装

（凡例）−：該当しない

注※1

同じ番号の電源入力ユニットも網掛けして表示します。

注※2

実装されている電源ユニットが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

(d)　FANユニットの状態表示

FANユニットがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒73　FANユニットの状態表示

FANユニット表示

網掛け

STATUS LED色

FANユニットの状態

有り

無し

緑

稼働中

赤

赤

障害中

無し

青

−

実装※

無し

−

未実装

（凡例）−：該当しない

注※

実装されているFANユニットが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

(e)　SFUボードの状態表示

SFUボードがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒74　SFUボードの状態表示

SFUボード表示

網掛け

STATUS LED色

ACTIVE LED色

SFUボードの状態

有り

無し

緑

緑

運用系で稼働中

消灯

待機系で稼働中

赤

赤

消灯

障害中

無し

青

−

−

実装※

無し

−

−

未実装

（凡例）−：該当しない

注※

実装されているSFUボードが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

(6)　ポートの状態表示

ポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒75　ポートの状態表示

NIFボード

種別

ポート図柄

インタフェース

種別表示

ポート

周囲色

Line

状態

NL1G-12T※1

（非表示）

−

稼働中

（非表示）

黄

障害中

（非表示）

赤

運用中

（回線障害発生中）

（非表示）

−

初期化中

（非表示）

コンフィグレーションで運用停止中，

保守中（メンテナンス中），

待機中，

起動停止中，

未使用，

実装されているNIFとコンフィグレーションが不一致

NL1G-12S※2

※4

−

稼働中

※4

黄

障害中

※4

赤

運用中

（回線障害発生中）

※4

−

初期化中

※4

コンフィグレーションで運用停止中，

保守中（メンテナンス中），

待機中，

起動停止中，

未使用，

実装されているNIFとコンフィグレーションが不一致

NLXG-6RS

NLXGA-12RS

※5

−

稼働中

※5

黄

障害中

※5

赤

運用中

（回線障害発生中）

※5

−

初期化中

※5

コンフィグレーションで運用停止中，

保守中（メンテナンス中），

待機中，

起動停止中，

未使用，

実装されているNIFとコンフィグレーションが不一致

NLXLG-4Q※3

※6

−

稼働中

※6

黄

障害中

※6

赤

運用中

（回線障害発生中）

※6

−

初期化中

※6

コンフィグレーションで運用停止中，

保守中（メンテナンス中），

待機中，

起動停止中，

未使用，

実装されているNIFとコンフィグレーションが不一致

NMCG-1C

※7

−

稼働中

※7

黄

障害中

※7

赤

運用中

（回線障害発生中）

※7

−

初期化中

※7

コンフィグレーションで運用停止中，

保守中（メンテナンス中），

待機中，

起動停止中，

未使用，

実装されているNIFとコンフィグレーションが不一致

（凡例）−：該当しない

注※1

実際のポート形状を180度回転した図柄で表示します。

注※2

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(1000BASE-UTP)の場合は，実際のポート形状とは異なり，1000BASE-SX等の光ファイバケーブル用のポート形状で表示します。

注※3

40GBASE-SR4の場合は，実際のポート形状とは異なり，40GBASE-LR4の光ファイバケーブル用のポート形状で表示します。

注※4

インタフェース種別は，ポートの管理情報一覧画面に表示します。

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(1000BASE-UTP)，1000BASE-LX，1000BASE-SX，1000BASE-LH，1000BASE-BX10-D，1000BASE-BX10-U，1000BASE-BX40-D，1000BASE-BX40-U，1000BASE-SX2以外の場合は「other」や「???」（種別不明）を表示します。

注※5

インタフェース種別は，ポートの管理情報一覧画面に表示します。

10GBASE-SR，10GBASE-LR，10GBASE-ER，10GBASE-ZR以外の場合は「other」や「???」（種別不明）を表示します。

注※6

インタフェース種別は，ポートの管理情報一覧画面に表示します。

40GBASE-SR4，40GBASE-LR4以外の場合は「other」や「???」（種別不明）を表示します。

注※7

インタフェース種別は，ポートの管理情報一覧画面に表示します。

100GBASE-LX4以外の場合は「other」や「???」（種別不明）を表示します。

2.7.17　AX2000Rシリーズの場合

AX2000Rシリーズの例外部品を次に示します。

Network Element Manager for AX SeriesがサポートするNIFボードの一覧を次の表に示します。

表2‒76　サポートするNIFボード一覧

分類

サポートするボード種別

型名

NIFボード

NWBMX2-4

AX-F6531-311

NEB100-4TB

AX-F6531-361

(1)　表示しない部品

Network Element Manager for AX Seriesが，AX2000Rシリーズの表面パネルのイメージ図に表示しない部品を次の表に示します。

表2‒77　表示しない部品

部位

表示しない部品

筐体

T/R0〜1 LED群，LNK0〜1 LED群

メモリカードACC LED

ボード（表示対象の全種）

レバー

NIFボード

NWBMX2-4

ACT LED，LINE ERR LED，T/R LED

NEB100-4TB

LNK LED，T/R LED

(2)　固定表示する部品

Network Element Manager for AX Seriesは，次の部品を固定表示します。

シリアル接続ポート（RS-232C）

POST DISP LED

(3)　実際とは異なる表示をする部品

AX2000Rシリーズでは，実際とは異なる表示をする部品はありません。

(4)　実際にはないが表示する部品

次の部品は，実際のAX2000Rシリーズのパネルにはありませんが，イメージ図に表示されます。

RP STATUS LED

NWBMX2-4ボード（LINE0，LINE1）のポート左部のインタフェース種別表示

詳細は「(6)　ポートの状態表示」を参照してください。

(5)　ボードの状態表示

ボードがどのように表示されるかについて説明します。

(a)　RMボードの状態表示

RMボードがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒78　RMボードの状態表示

RMボード種別表示

網掛け

LED色

RMボードの状態

有り

無し

緑

稼働中

赤

赤

障害中

黄

黄

保守中

無し

青

−

実装※

無し

−

未実装

（凡例）−：該当しない

注※

実装されているRMボードが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

(b)　RPボードの状態表示

RPボードがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒79　RPボードの状態表示

RPボードの状態

LED色

稼働中

緑

障害中

赤

保守中

黄

初期化中

消灯

(c)　NIFボードの状態表示

NIFボードがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒80　NIFボードの状態表示

NIFボード種別表示

網掛け

STATUS LED色

RPボード状態

NIFボード状態

有り

無し

緑

実装

稼働中

実装

運用中

緑

消灯

初期化中

赤

赤

障害中

無し

消灯

初期化中，障害中

実装

無し

黄

−

実装

稼働中

実装

コマンド閉塞中

無し

保守中

実装

青

実装

実装※

無し

未実装

未実装

−

（凡例）−：該当しない

注※

実装されているNIFボードが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

(6)　ポートの状態表示

ポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒81　ポートの状態表示

NIFボード

種別

ポート図柄

インタフェース

種別表示

ポート

周囲色

RPボード状態

NIFボード状態

Line

状態

RMP2（10BASE-T/100BASE-TX）

NEB100-4TB

NEB100-1TC

（非表示）

−

稼動中

運用中

運用中

（非表示）

黄

稼動中

運用中

障害中

（非表示）

赤

稼動中

運用中

運用中

（ネットワーク障害発生中）

（非表示）

−

稼動中

運用中

初期化中

（非表示）

−

稼動中

運用中

コマンド閉塞中，

テスト中，

未使用（構成定義未設定），

構成定義不一致

[図データ]※1

（非表示）

−

実装

初期化中，障害中

−

（非表示）

−

初期化中，障害中

実装

−

NWBMX2-4

（LINE0，LINE1）

※2

−

稼動中

運用中

運用中

※3

黄

稼動中

運用中

障害中

※3

赤

稼動中

運用中

運用中

（ネットワーク障害発生中）

※4

−

稼動中

運用中

初期化中

※4

−

稼動中

運用中

コマンド閉塞中，

テスト中

（非表示）

−

稼動中

運用中

未使用（構成定義未設定），

構成定義不一致

[図データ]※1

（非表示）

−

実装

初期化中，障害中

−

（非表示）

−

初期化中，障害中

実装

−

NWBMX2-4（LINE2，LINE3）※5

（非表示）

−

稼動中

運用中

運用中

（非表示）

黄

稼動中

運用中

障害中

（非表示）

赤

稼動中

運用中

運用中

（ネットワーク障害発生中）

（非表示）

−

稼動中

運用中

初期化中

（非表示）

−

稼動中

運用中

コマンド閉塞中，

テスト中，

未使用（構成定義未設定），

構成定義不一致

[図データ]※1

（非表示）

−

実装

初期化中，障害中

−

（非表示）

−

初期化中，障害中

実装

−

（凡例）−：該当しない

注※1

ボード全体が網掛けされます。

注※2

インタフェース種別表示には，V.24，V.35，X.21のどれかを表示します。

注※3

インタフェースケーブルが接続されている場合は，V.24，V.35，V.21のどれかを表示し，接続されていない場合は「???」（種別不明）を表示します。

注※4

インタフェース種別表示には，「???」（種別不明）を表示します。

注※5

実際のポート形状を180度回転した図柄で表示します。

2.7.18　AX7800Rシリーズの場合

AX7800Rシリーズの例外部品を次に示します。

AX7816R(AC)の背面電源ユニットは，別筐体として下部に表示します。

Network Element Manager for AX SeriesがサポートするBCU，PRU，NIFボードの一覧を次の表に示します。

表2‒82　サポートするBCU，PRU，NIFボード一覧

分類

サポートするボード種別

型名

BCUボード

BCU-RH8MS

AX-F6544-R5H8MS（AX7804R(AC)用型名）

BCU-RM8MS

AX-F6544-R5M8MS（AX7808R(AC)用型名）

BCU-RM8MS2

AX-F6544-R5M8MS2（AX7808R(AC)用型名）

BCU-RL8MS

AX-F6544-R5L8MS（AX7816R(AC)用型名）

PRUボード

PRU-B2

AX-F6544-R2B2

PRU-C2

AX-F6544-R2C2

NIFボード

NE1G-12SA

AX-F6244-361SA

NE1G-6GA

AX-F6244-361GA

NE1G-12TA

AX-F6244-361TA

NE1GSHP-4S

AX-F6244-364SHP

NE1GSHP-8S

AX-F6244-364SHPA

NE10G-1ER

AX-F6244-362E

NE10G-1RX

AX-F6244-362XFP

NE10G-1LW

AX-F6244-363LW

NE10G-1EW

AX-F6244-363EW

NP192-1S

AX-F6244-351S

NP192-1S4

AX-F6244-351S4

NP48-4S

AX-F6244-352S

(1)　表示しない部品

Network Element Manager for AX Seriesが，AX7800Rシリーズの表面パネルのイメージ図に表示しない部品を次の表に示します。

表2‒83　表示しない部品

部位

表示しない部品

電源ユニット

電源コネクタ（AX7804R(AC)，AX7808R(AC)），

端子盤（AX7816R(AC)）

ボード（表示対象の全種）

レバー

BCUボード

MEMORY CARD 0 ACC LED，MEMORY CARD 1 ACC LED，LINK/ACT LINE ERR LED，T/R LED

NIFボード

NE1G-12SA

NE1G-6GA

NE1G-12TA

NE1GSHP-4S

NE1GSHP-8S

U S2〜S3 LED群，D S2〜S3 LED群

NE10G-1ER

NE10G-1RX

NE10G-1LW

NE10G-1EW

ACT LED，SIG-DT LED，T LED，R LED，U S2〜S3 LED群，D S2〜S3 LED群

NP192-1S

NP192-1S4

NP48-4S

T LED，R LED，U S2〜S3 LED群，D S2〜S3 LED群

(2)　固定表示する部品

Network Element Manager for AX Seriesは，次の部品を固定表示します。

BCUボードのCONSOLEポート

BCUボードのAUXポート

(3)　実際とは異なる表示をする部品

次の部品は実際とは異なる表示をします。

BCUボードのCONSOLE(10/100BASE）はCONSOLE(10BASE-T/100BASE-TX)のことです。

NIFボードの番号をSTATUSラベルの直後に表示します。

電源ユニットの番号をPOWERラベルの直後に表示します。

実装されているPRUボード種別を，PRUスロット右下ビスの下部に表示します。PRUボードが未サポートの場合は，PRUボード種別表示を「???」(種別不明)として表示します。

(4)　実際にはないが表示する部品

次の部品は，実際のAX7800Rシリーズのパネルにはありませんが，イメージ図に表示されます。

BCUボードの，CONSOLE(10BASE-T/100BASE-TX)ポートの状態を表すLED

CONSOLE(10BASE-T/100BASE-TX)ポートの左部に表示します。

NE1GSHP-4S，NE1GSHP-8S，NE1G-12SA，NE1G-6GA，NE10G-1RX，NP48-4Sボードのポート上部，または下部のインタフェース種別表示

詳細は「(8)　ポートの状態表示」を参照してください。

BCUボードのCP STATUS LED

BCU STATUS LEDの右部に表示します。

(5)　ボードの状態表示

ボードがどのように表示されるかについて説明します。

(a)　BCUボードの状態表示

BCUボードがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒84　BCUボードの状態表示

BCUボード種別表示

網掛け

LED色

BCUボードの状態

有り

無し

緑

稼働中

無し

赤

赤

障害中

黄

黄

保守中

青

−

実装※

無し

消灯

未実装

（凡例）−：該当しない

注※

実装されているBCUボードが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

(b)　NIFボードの状態表示

NIFボードがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒85　NIFボードの状態表示

NIFボード種別表示

網掛け

STATUS LED色

CP状態

PRUボード状態

NIFボード状態

有り

無し

緑

稼働中

実装

稼働中

実装

稼働中

無し

緑

消灯

初期化中

赤

赤

障害中

黄

黄

保守中，

構成定義で運用停止中

青

−

実装※1

無し

実装

未実装

実装

障害中，

保守中，

構成定義で運用停止中

−

実装※2

未実装

障害中，

初期化中，

判別できない

−

（凡例）−：該当しない

注※1

実装されているNIFボードが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

注※2

実装されているPRUボードが未サポートの場合に表示します。

(c)　電源ユニットの状態表示

電源ユニットがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒86　電源ユニットの状態表示

電源ユニット表示

網掛け

POWER LED色

電源ユニットの状態

有り

無し

緑

稼働中

赤

赤

障害中

無し

無し

−

未実装

（凡例）−：該当しない

(6)　CONSOLE(10BASE-T/100BASE-TX)ポートの状態表示

CONSOLE(10BASE-T/100BASE-TX)ポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒87　CONSOLE(10BASE-T/100BASE-TX)ポートの状態表示

図柄

STATUS LED色

BCUボード状態

ポート状態

緑

稼働中

稼働中

黄

障害中

消灯

保守中，

テスト中，

構成定義で運用停止中，

未使用（構成定義未設定）

(7)　CP STATUS LEDの状態表示

CP STATUS LEDがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒88　CP STATUS LEDの状態表示

STATUS LED色

BCUボード状態

CPの状態

緑

稼働中

稼働中

赤

障害中

消灯

初期化中，

判別できない

障害中，

保守中，

待機系として稼働中

−

未実装

（凡例）−：該当しない

(8)　ポートの状態表示

ポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒89　ポートの状態表示

NIFボード

種別

ポート図柄

インタフェース

種別表示

ポート

周囲色

Line

状態

NE1G-12TA※1

NE1G-48T※1

（非表示）

−

稼働中

（非表示）

黄

障害中

（非表示）

赤

運用中

（ネットワーク障害発生中）

（非表示）

−

初期化中

（非表示）

保守中，

Lineテスト中，

構成定義で運用停止中，

未使用（構成定義未設定），

構成定義不一致

NE10G-1ER

NE10G-1LW

NE10G-1EW

NP192-1S

NP192-1S4

（非表示）

−

稼働中

（非表示）

黄

障害中

（非表示）

赤

運用中

（ネットワーク障害発生中）

（非表示）

−

初期化中

（非表示）

保守中，

Lineテスト中，

構成定義で運用停止中，

未使用（構成定義未設定），

構成定義不一致

NE1G-6GA

※2

−

稼働中

※3

黄

障害中

※3

赤

運用中

（ネットワーク障害発生中）

※4

−

初期化中

※4

保守中，

Lineテスト中，

構成定義で運用停止中

（非表示）

未使用（構成定義未設定），

構成定義不一致

NE1G-12SA

NE1GSHP-4S

NE1GSHP-8S

※2

−

稼働中

※3

黄

障害中

※3

赤

運用中

（ネットワーク障害発生中）

※4

−

初期化中

※4

保守中，

Lineテスト中，

構成定義で運用停止中

（非表示）

未使用（構成定義未設定），

構成定義不一致

NE10G-1RX

※5

−

稼働中

※6

黄

障害中

※6

赤

運用中

（ネットワーク障害発生中）

※4

−

初期化中

※4

保守中，

Lineテスト中，

構成定義で運用停止中

（非表示）

未使用（構成定義未設定），

構成定義不一致

NP48-4S

※7

−

稼働中

※8

黄

障害中

※8

赤

運用中

（ネットワーク障害発生中）

※4

−

初期化中

※4

保守中，

Lineテスト中，

構成定義で運用停止中

（非表示）

未使用（構成定義未設定），

構成定義不一致

（凡例）−：該当しない

注※1

実際のポート形状を180度回転した図柄で表示します。

注※2

インタフェース種別表示には，LX，SX，LHのどれかを表示します。LXは1000BASE-LXを，SXは1000BASE-SX，LHは1000BASE-LHを示します。

注※3

インタフェースケーブルが接続されている場合は，LX，SX，LHのどれかを表示し，接続されていない場合は「???」（種別不明）を表示します。

注※4

インタフェース種別表示には，「???」（種別不明）を表示します。

注※5

インタフェース種別表示には，LRを表示します。LRは10GBASE-LRを示します。

注※6

インタフェースケーブルが接続されている場合は，LRを表示し，接続されていない場合は「???」（種別不明）を表示します。

注※7

インタフェース種別表示には，2km，40kmのどちらかを表示します。2kmはOC-48c/STM-16 POS 2kmを，40kmはOC-48c/STM-16 POS 40kmを表します。

注※8

インタフェースケーブルが接続されている場合は，2km，40kmのどちらかを表示し，接続されていない場合は「???」（種別不明）を表示します。

2.7.19　AX8600Rシリーズの場合

AX8600Rシリーズの例外部品を次に示します。

電源入力ユニット，FANユニット，SFUボードは，別筐体として下部に表示します。

Network Element Manager for AX SeriesがサポートするBCU，PRU，SFU，NIFボードの一覧を次の表に示します。

表2‒90　サポートするBCU，PRU，SFU，NIFボード一覧

分類

サポートするボード種別

型名

BCUボード

BCU-1R

AX-F8600-31R

PRUボード

PRU-1A

AX-F8600-51A

PRU-2A

AX-F8600-52A

SFUボード

SFU-M1

AX-F8600-4M1

SFU-L1

AX-F8600-4L1

NIFボード

NL1G-12T

AX-F8600-711T

NL1G-12S

AX-F8600-711S

NLXG-6RS

AX-F8600-721S

NLXGA-12RS

AX-F8600-72BS

NLXLG-4Q

AX-F8600-741Q

NMCG-1C

AX-F8600-751C

(1)　表示しない部品

Network Element Manager for AX Seriesが，AX8600Rシリーズの表面パネルのイメージ図に表示しない部品を次の表に示します。

表2‒91　表示しない部品

部位

表示しない部品

電源入力ユニット

ケーブルクランプ，電源コネクタ，端子盤，ブレーカ

ボード（表示対象の全種）

レバー

BCUボード

MGMTポートのLINK LEDおよびT/R LED

NIFボード

NL1G-12T

NL1G-12S

NLXG-6RS

NLXGA-12RS

NLXLG-4Q

NMCG-1C

STATUS LED，LINK LED

(2)　固定表示する部品

Network Element Manager for AX Seriesは，次の部品を固定表示します。

BCUボードのCONSOLEポート

BCUボードのAUXポート

BCUボードのMANAGEMENTポート

BCUボードのUSBポート

BCUボードのACC LED

(3)　実際とは異なる表示をする部品

次の部品は実際とは異なる表示をします。

BCUボードのMGMT表示はMANAGEMENTのことです。

電源入力ユニットの番号をPSINラベルの直後に表示します。

FANユニットの番号をFANラベルの直後に表示します。

(4)　実際にはないが表示する部品

AX8600Rシリーズでは，実際にはないが表示する部品はありません。

(5)　ボードの状態表示

ボードがどのように表示されるかについて説明します。

(a)　BCUボードの状態表示

BCUボードがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒92　BCUボードの状態表示

BCUボード種別表示

網掛け

STATUS LED色

BCUボードの状態

有り

無し

緑

稼働中

無し

赤

赤

障害中

黄

黄

初期化中

青

−

実装※

無し

−

未実装

（凡例）−：該当しない

注※

実装されているBCUボードが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

(b)　NIFボードの状態表示

NIFボードがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒93　NIFボードの状態表示

NIFボード種別表示

網掛け

NIFボード状態

有り

無し

運用中

無し

緑

初期化中

赤

障害中

黄

保守中（メンテナンス），

コンフィグレーションで運用停止中，

電力不足によって停止中

青

実装※

無し

未実装

注※

実装されているNIFボードが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

(c)　電源ユニットの状態表示

電源ユニットがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒94　電源ユニットの状態表示

電源ユニット表示

網掛け

POWER LED色

ALARM LED色

電源ユニットの状態

有り

無し

緑

消灯

稼働中

赤※1

消灯

赤

障害中

無し

青※1

−

−

実装※2

無し

−

−

未実装

（凡例）−：該当しない

注※1

同じ番号の電源入力ユニットも網掛けして表示します。

注※2

実装されている電源ユニットが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

(d)　FANユニットの状態表示

FANユニットがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒95　FANユニットの状態表示

FANユニット表示

網掛け

STATUS LED色

FANユニットの状態

有り

無し

緑

稼働中

赤

赤

障害中

無し

青

−

実装※

無し

−

未実装

（凡例）−：該当しない

注※

実装されているFANユニットが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

(e)　SFUボードの状態表示

SFUボードがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒96　SFUボードの状態表示

SFUボード表示

網掛け

STATUS LED色

ACTIVE LED色

SFUボードの状態

有り

無し

緑

緑

運用系で稼働中

消灯

待機系で稼働中

赤

赤

消灯

障害中

無し

青

−

−

実装※

無し

−

−

未実装

（凡例）−：該当しない

注※

実装されているSFUボードが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

(6)　ポートの状態表示

ポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒97　ポートの状態表示

NIFボード

種別

ポート図柄

インタフェース

種別表示

ポート

周囲色

Line

状態

NL1G-12T※1

（非表示）

−

稼働中

（非表示）

黄

障害中

（非表示）

赤

運用中

（回線障害発生中）

（非表示）

−

初期化中

（非表示）

コンフィグレーションで運用停止中，

保守中（メンテナンス中），

待機中，

起動停止中，

未使用，

実装されているNIFとコンフィグレーションが不一致

NL1G-12S※2

※4

−

稼働中

※4

黄

障害中

※4

赤

運用中

（回線障害発生中）

※4

−

初期化中

※4

コンフィグレーションで運用停止中，

保守中（メンテナンス中），

待機中，

起動停止中，

未使用，

実装されているNIFとコンフィグレーションが不一致

NLXG-6RS

NLXGA-12RS

※5

−

稼働中

※5

黄

障害中

※5

赤

運用中

（回線障害発生中）

※5

−

初期化中

※5

コンフィグレーションで運用停止中，

保守中（メンテナンス中），

待機中，

起動停止中，

未使用，

実装されているNIFとコンフィグレーションが不一致

NLXLG-4Q※3

※6

−

稼働中

※6

黄

障害中

※6

赤

運用中

（回線障害発生中）

※6

−

初期化中

※6

コンフィグレーションで運用停止中，

保守中（メンテナンス中），

待機中，

起動停止中，

未使用，

実装されているNIFとコンフィグレーションが不一致

NMCG-1C

※7

−

稼働中

※7

黄

障害中

※7

赤

運用中

（回線障害発生中）

※7

−

初期化中

※7

コンフィグレーションで運用停止中，

保守中（メンテナンス中），

待機中，

起動停止中，

未使用，

実装されているNIFとコンフィグレーションが不一致

（凡例）−：該当しない

注※1

実際のポート形状を180度回転した図柄で表示します。

注※2

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(1000BASE-UTP)の場合は，実際のポート形状とは異なり，1000BASE-SX等の光ファイバケーブル用のポート形状で表示します。

注※3

40GBASE-SR4の場合は，実際のポート形状とは異なり，40GBASE-LR4の光ファイバケーブル用のポート形状で表示します。

注※4

インタフェース種別は，ポートの管理情報一覧画面に表示します。

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(1000BASE-UTP)，1000BASE-LX，1000BASE-SX，1000BASE-LH，1000BASE-BX10-D，1000BASE-BX10-U，1000BASE-BX40-D，1000BASE-BX40-U，1000BASE-SX2以外の場合は「other」や「???」（種別不明）を表示します。

注※5

インタフェース種別は，ポートの管理情報一覧画面に表示します。

10GBASE-SR，10GBASE-LR，10GBASE-ER，10GBASE-ZR以外の場合は「other」や「???」（種別不明）を表示します。

注※6

インタフェース種別は，ポートの管理情報一覧画面に表示します。

40GBASE-SR4，40GBASE-LR4以外の場合は「other」や「???」（種別不明）を表示します。

注※7

インタフェース種別は，ポートの管理情報一覧画面に表示します。

100GBASE-LX4以外の場合は「other」や「???」（種別不明）を表示します。

3　リソース情報

Network Element Manager for AX Seriesで収集できるリソース，リソースのシンボル，およびリソースで取得するMIBオブジェクトについて説明します。

3.1　リソースの概要

Network Element Manager for AX Seriesは，SSOに，AXシリーズのリソースを収集する機能を追加します。これでSSOでもAXシリーズのリソースを収集できるようになります。

なお，SSOのGUIやコマンドを使用して，ほかのホスト上のSSOにリソース収集条件を設定したり，ほかのホスト上にあるリソースの収集データを参照したりする場合は，Network Element Manager for AX Seriesを各ホストにインストールする必要があります。

3.2　リソース

収集できるAXシリーズリソース，および収集したリソース格納ディレクトリについて説明します。

3.2.1　リソース一覧

収集できるAXシリーズのリソース一覧を示します。

表3‒1　リソース一覧

リソースグループ

リソース：リソースID

サブリソース：サブリソースID

ネットワーク

回線使用率：33000※1

和：1

平均：2

回線使用量：33001

InOctets：1

OutOctets：2

インタフェーストラフィック：33002

InUcastPkts：1

InNUcastPkts：2

InErrors：3

OutUcastPkts：4

OutNUcastPkts：5

OutErrors：6

IPトラフィック：33003

InReceives：1

InUnknownProtos：2

InDelivers：3

OutRequests：4

OutNoRoutes：5

ICMPトラフィック：33004

InMsgs：1

InErrors：2

InEchos：3

InEchoReps：4

OutMsgs：5

OutErrors：6

OutEchos：7

OutEchoReps：8

UDPトラフィック：33005

InDatagrams：1

InNoPorts：2

InErrors：3

OutDatagrams：4

SNMPトラフィック：33006

InPkts：1

OutPkts：2

OutTooBigs：3

OutNoSuchNames：4

OutBadValues：5

OutGenErrors：6

ネットワーク（64ビット）※2

回線使用率：33200※1

和：1

平均：2

回線使用量：33201

InOctets：1

OutOctets：2

インタフェーストラフィック：33202

InUcastPkts：1

InMulticastPkts：2

InBroadcastPkts：3

OutUcastPkts：4

OutMulticastPkts：5

OutBroadcastPkts：6

IPv6インタフェース状態※3

受信データグラム：33030

受信データグラム総数：1

上位レイヤ通知データグラム数：2

受信廃棄データグラム数：3

受信不正データグラム：33031

ヘッダ不正受信データグラム数：1

MTU長超過データグラム数：2

ルート無し受信データグラム数：3

アドレス無効受信データグラム数：4

プロトコル不明受信データグラム数：5

データ不完全受信データグラム数：6

送信データグラム：33032

中継送信データグラム数：1

送信データグラム数：2

送信廃棄データグラム数：3

フラグメント成功データグラム数：4

フラグメント失敗データグラム数：5

送信データグラムフラグメント数：6

リアセンブル：33033

リアセンブル要フラグメント数：1

リアセンブル成功データグラム数：2

リアセンブル失敗回数：3

パケット：33034

受信マルチキャストパケット数：1

送信マルチキャストパケット数：2

状態(Switch)※4

物理状態（フレーム）：33008

FCSエラーフレーム受信数：1

アボートフレーム受信数：2

ショートフレーム受信数：3

物理状態（回数）：33009

送信時アンダーランエラー発生回数：1

Sonet状態（Ifセクション）：33012

受信信号消失（LOS）回数：1

OOFが3ms継続した（LOF）回数：2

フレーム同期外れ（OOF）回数：3

演算エラー発生（S-BIG8）回数：4

Sonet状態（Ifライン）：33013

送信元L-AIS発生中回数：1

送信先LOS/LOF/L-AIS検出中回数：2

Sonet状態（Ifパス）：33014

LOPポインタ異常回数：1

送信元P-AIS発生中回数：2

送信先LOS/LOF/P-AIS検出中回数：3

P-BIP8演算エラー発生回数：4

インタフェース状態（オクテット）：33015

受信総オクテット数：1

送信総オクテット数：2

インタフェース状態（パケット）：33016

受信ユニキャストパケット数：1

受信マルチキャストパケット数：2

受信ブロードキャストパケット数：3

送信ユニキャストパケット数：4

送信マルチキャストパケット数：5

送信ブロードキャストパケット数：6

イーサネットQoS統計（If）：33018

インタフェースの総送信フレーム数：1

インタフェースの総廃棄フレーム数：2

インタフェースの総送信バイト数：3

状態(Router)※5

物理状態（フレーム）：33035

FCSエラーフレーム受信数：1

アボートフレーム受信数：2

ショートフレーム受信数：3

物理状態（回数）：33036

送信時アンダーランエラー発生回数：1

Sonet状態（Ifセクション）：33039

受信信号消失（LOS）回数：1

OOFが3ms継続した（LOF）回数：2

フレーム同期外れ（OOF）回数：3

演算エラー発生（S-BIG8）回数：4

Sonet状態（Ifライン）：33040

送信元L-AIS発生中回数：1

送信先LOS/LOF/L-AIS検出中回数：2

Sonet状態（Ifパス）：33041

LOPポインタ異常回数：1

送信元P-AIS発生中回数：2

送信先LOS/LOF/P-AIS検出中回数：3

P-BIP8演算エラー発生回数：4

インタフェース状態（オクテット）：33042

受信総オクテット数：1

送信総オクテット数：2

インタフェース状態（パケット）：33043

受信ユニキャストパケット数：1

受信マルチキャストパケット数：2

受信ブロードキャストパケット数：3

送信ユニキャストパケット数：4

送信マルチキャストパケット数：5

送信ブロードキャストパケット数：6

イーサネットQoS統計（If）：33045※6

インタフェースの総送信フレーム数：1

インタフェースの総廃棄フレーム数：2

インタフェースの総送信バイト数：3

PPPのQoS統計（If）：33046※6

インタフェースの総送信フレーム数：1

インタフェースの総廃棄フレーム数：2

インタフェースの総送信バイト数：3

PPPのQoS統計（キュー）：33047※6

出力優先度キュー送信フレーム数：1

出力優先度キュー廃棄フレーム数：2

出力優先度キュー送信バイト数：3

装置情報（AX260A）※7

筐体情報：33176

空きメモリサイズ：1

筐体利用率：33177

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

温度情報：33178

温度監視部分現在温度：1

装置情報（AX1230S）※9

温度情報：33121

温度監視部分現在温度：1

装置情報（AX1240S）※10

筐体情報：33131

空きメモリサイズ：1

筐体利用率：33132

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

温度情報：33133

温度監視部分現在温度：1

装置情報（AX1250S）※11

筐体情報：33137

空きメモリサイズ：1

筐体利用率：33138

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

温度情報：33139

温度監視部分現在温度：1

装置情報（AX2130SS）※12

筐体情報：33166

空きメモリサイズ：1

筐体利用率：33167

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

温度情報：33168

温度監視部分現在温度：1

装置情報（AX2230S）※13

筐体情報：33152

空きメモリサイズ：1

筐体利用率：33153

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

温度情報：33154

温度監視部分現在温度：1

装置情報（AX2400S）※14

筐体情報：33113

空きメモリサイズ：1

筐体利用率：33114

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

温度情報：33115

温度監視部分現在温度：1

装置情報（AX2500S）※15

筐体情報：33140

空きメモリサイズ：1

筐体利用率：33141

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

消費電力情報：33142

消費電力量：1

温度情報：33143

温度監視部分現在温度：1

装置情報（AX3630S）※16

筐体情報：33116

空きメモリサイズ：1

筐体利用率：33117

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

温度情報：33118

温度監視部分現在温度：1

装置情報（AX3640S）※17

筐体情報：33122

空きメモリサイズ：1

筐体利用率：33123

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

温度情報：33124

温度監視部分現在温度：1

装置情報（AX3650S）※18

筐体情報：33144

空きメモリサイズ：1

筐体利用率：33145

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

消費電力情報：33146

消費電力量：1

温度情報：33147

温度監視部分現在温度：1

装置情報（AX3660S）※19

筐体情報：33169

空きメモリサイズ：1

筐体利用率：33170

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

温度情報：33171

温度監視部分現在温度：1

装置情報（AX3830S）※20

筐体情報：33148

空きメモリサイズ：1

筐体利用率：33149

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

消費電力情報：33150

消費電力量：1

温度情報：33151

温度監視部分現在温度：1

装置情報（AX4630S）※21

筐体情報：33159

空きメモリサイズ：1

筐体利用率：33160

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

温度情報：33161

温度監視部分現在温度：1

装置情報（AX5400S）※22

BCU情報：33100

空きメモリサイズ：1

BCU利用率：33101

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

CP利用率：33102

CPU利用率（1分間）：1※8

温度情報：33103

温度監視部分現在温度：1

装置情報（AX6300S）※23

MSU情報：33125

空きメモリサイズ：1

MSU利用率：33126

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

温度情報：33127

温度監視部分現在温度：1

装置情報（AX6600S）※24

CSU情報：33134

空きメモリサイズ：1

CSU利用率：33135

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

温度情報：33136

温度監視部分現在温度：1

装置情報（AX6700S）※25

BCU情報：33128

空きメモリサイズ：1

BCU利用率：33129

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

温度情報：33130

温度監視部分現在温度：1

装置情報（AX7800S）※26

BCU情報：33025

空きメモリサイズ：1

BCU利用率：33026

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

CP利用率：33027

CPU利用率（1分間）：1※8

温度情報：33029

温度監視部分現在温度：1

装置情報（AX8300S）※27

BCU情報：33172

空きメモリサイズ：1

BCU利用率：33173

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

PSU利用率：33174

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

BCU温度情報：33175

BCU入気温度：1

装置情報（AX8600S）※28

BCU情報：33162

空きメモリサイズ：1

BCU利用率：33163

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

PSU利用率：33164

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

BCU温度情報：33165

BCU入気温度：1

装置情報（AX2000R）※29

RM情報：33104

空きメモリサイズ：1

RM利用率：33105

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

RP情報：33106

空きメモリサイズ：1

RP利用率：33107

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

温度情報：33108

温度監視部分現在温度：1

装置情報（AX7800R）※30

BCU情報：33109

空きメモリサイズ：1

BCU利用率：33110

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

CP利用率：33111

CPU利用率（1分間）：1※8

温度情報：33112

温度監視部分現在温度：1

装置情報（AX8600R）※31

BCU情報：33155

空きメモリサイズ：1

BCU利用率：33156

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

PRU利用率：33157

CPU利用率（1分間）：1※8

メモリ利用率：2

BCU温度情報：33158

BCU入気温度：1

注※1

半2重通信の場合は"和"を使用してください。

全2重通信の場合は"平均"を使用してください。

注※2

SNMPバージョン2で収集する必要があります。SSOでSNMPバージョン2を使用するためには，SSOのSNMP定義ファイルにSNMPリクエストについての定義を追加する必要があります。SSOのSNMP定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/SNMP System Observer」を参照してください。なお，カテゴリ名には，「AXSeries」を指定してください。

注※3

AX260Aシリーズ，AX1200Sシリーズ，AX2200Sシリーズ，AX2500Sシリーズではリソース収集できません。

注※4

AX260Aシリーズ，AX1200Sシリーズ，AX2200Sシリーズ，AX2400Sシリーズ，AX2500Sシリーズ，AX3600Sシリーズ，AX3800Sシリーズ，AX5400Sシリーズ，AX6300Sシリーズ，AX6600Sシリーズ，AX6700Sシリーズ，およびAX7800Sシリーズでリソース収集できます。なお，「物理状態」「Sonet状態」に関しては，AX7800Sシリーズだけリソース収集できます。

注※5

AX2000Rシリーズ，AX7800Rシリーズでリソース収集できます。

注※6

AX7800Rシリーズでは収集できません。

注※7

AX260Aシリーズだけリソース収集できます。

注※8

MIB値取得前1分間のCPU利用率を示します。

注※9

AX1230Sシリーズだけリソース収集できます。

注※10

AX1240Sシリーズだけリソース収集できます。

注※11

AX1250Sシリーズだけリソース収集できます。

注※12

AX2100SシリーズのAX2130SSモデルだけリソース収集できます。

注※13

AX2200SシリーズのAX2230Sモデルだけリソース収集できます。

注※14

AX2400Sシリーズだけリソース収集できます。

注※15

AX2500Sシリーズだけリソース収集できます。

注※16

AX3600SシリーズのAX3630Sモデルだけリソース収集できます。

注※17

AX3600SシリーズのAX3640Sモデルだけリソース収集できます。

注※18

AX3600SシリーズのAX3650Sモデルだけリソース収集できます。

注※19

AX3600SシリーズのAX3660Sモデルだけリソース収集できます。

注※20

AX3800SシリーズのAX3830Sモデルだけリソース収集できます。

注※21

AX4600SシリーズのAX4630Sモデルだけリソース収集できます。

注※22

AX5400Sシリーズだけリソース収集できます。

注※23

AX6300Sシリーズだけリソース収集できます。

注※24

AX6600Sシリーズだけリソース収集できます。

注※25

AX6700Sシリーズだけリソース収集できます。

注※26

AX7800Sシリーズだけリソース収集できます。

注※27

AX8300Sシリーズだけリソース収集できます。

注※28

AX8600Sシリーズだけリソース収集できます。

注※29

AX2000Rシリーズだけリソース収集できます。

注※30

AX7800Rシリーズだけリソース収集できます。

注※31

AX8600Rシリーズだけリソース収集できます。

3.2.2　収集データの格納ディレクトリ

AXシリーズリソースを収集データベースに格納するときのディレクトリを次の表に示します。

表3‒2　リソースの格納ディレクトリ

リソースグループ

リソース

リソースディレクトリ名称

ネットワーク

回線使用量

AXS_NET_UsRt

回線使用率

AXS_NET_UsAt

インタフェーストラフィック

AXS_NET_Tff

IPトラフィック

AXS_NET_IP

ICMPトラフィック

AXS_NET_ICMP

UDPトラフィック

AXS_NET_UDP

SNMPトラフィック

AXS_NET_SNMP

ネットワーク（64ビット）

回線使用率

AXS_N64_UsRt

回線使用量

AXS_N64_UsAt

インタフェーストラフィック

AXS_N64_Tff

IPv6インタフェース状態

受信データグラム

AXS_IP6_RecvDatagrams

受信不正データグラム

AXS_IP6_RecvInvDatagrams

送信データグラム

AXS_IP6_SentDatagrams

リアセンブル

AXS_IP6_Reassemble

パケット

AXS_IP6_Packets

状態(Switch)

物理状態（フレーム）

AXS_PHY_StatusFrames

物理状態（回数）

AXS_PHY_StatusTimes

Sonet状態（Ifセクション）

AXS_SON_StatusSection

Sonet状態（Ifライン）

AXS_SON_StatusLine

Sonet状態（Ifパス）

AXS_SON_StatusPath

インタフェース状態（オクテット）

AXS_IF_StatusOctets

インタフェース状態（パケット）

AXS_IF_StatusPackets

イーサネットQoS統計（If）

AXS_ETH_StatusInterface

状態(Router)

物理状態（フレーム）

AXS_RT_PHY_StatusFrames

物理状態（回数）

AXS_RT_PHY_StatusTimes

Sonet状態（Ifセクション）

AXS_RT_SON_StatusSection

Sonet状態（Ifライン）

AXS_RT_SON_StatusLine

Sonet状態（Ifパス）

AXS_RT_SON_StatusPath

インタフェース状態（オクテット）

AXS_RT_IF_StatusOctets

インタフェース状態（パケット）

AXS_RT_IF_StatusPackets

イーサネットQoS統計（If）

AXS_RT_ETH_StatusInterface

PPPのQoS統計（If）

AXS_RT_PPP_StatusInterface

PPPのQoS統計（キュー）

AXS_RT_PPP_StatusQueue

装置情報（AX260A）

筐体情報

AXS_260A_SYS_Device_Info

筐体利用率

AXS_260A_SYS_Device_Usage

温度情報

AXS_260A_SYS_Temp

装置情報（AX1230S）

温度情報

AXS_12S_SYS_Temp

装置情報（AX1240S）

筐体情報

AXS_124S_SYS_Device_Info

筐体利用率

AXS_124S_SYS_Device_Usage

温度情報

AXS_124S_SYS_Temp

装置情報（AX1250S）

筐体情報

AXS_125S_SYS_Device_Info

筐体利用率

AXS_125S_SYS_Device_Usage

温度情報

AXS_125S_SYS_Temp

装置情報（AX2130SS）

筐体情報

AXS_213SS_SYS_Device_Info

筐体利用率

AXS_213SS_SYS_Device_Usage

温度情報

AXS_213SS_SYS_Temp

装置情報（AX2230S）

筐体情報

AXS_223S_SYS_Device_Info

筐体利用率

AXS_223S_SYS_Device_Usage

温度情報

AXS_223S_SYS_Temp

装置情報（AX2400S）

筐体情報

AXS_24S_SYS_Device_Info

筐体利用率

AXS_24S_SYS_Device_Usage

温度情報

AXS_24S_SYS_Temp

装置情報（AX2500S）

筐体情報

AXS_25S_SYS_Device_Info

筐体利用率

AXS_25S_SYS_Device_Usage

消費電力情報

AXS_25S_SYS_Power_Consum

温度情報

AXS_25S_SYS_Temp

装置情報（AX3630S）

筐体情報

AXS_36S_SYS_Device_Info

筐体利用率

AXS_36S_SYS_Device_Usage

温度情報

AXS_36S_SYS_Temp

装置情報（AX3640S）

筐体情報

AXS_364S_SYS_Device_Info

筐体利用率

AXS_364S_SYS_Device_Usage

温度情報

AXS_364S_SYS_Temp

装置情報（AX3650S）

筐体情報

AXS_365S_SYS_Device_Info

筐体利用率

AXS_365S_SYS_Device_Usage

消費電力情報

AXS_365S_SYS_Power_Consum

温度情報

AXS_365S_SYS_Temp

装置情報（AX3660S）

筐体情報

AXS_366S_SYS_Device_Info

筐体利用率

AXS_366S_SYS_Device_Usage

温度情報

AXS_366S_SYS_Temp

装置情報（AX3830S）

筐体情報

AXS_383S_SYS_Device_Info

筐体利用率

AXS_383S_SYS_Device_Usage

消費電力情報

AXS_383S_SYS_Power_Consum

温度情報

AXS_383S_SYS_Temp

装置情報（AX4630S）

筐体情報

AXS_463S_SYS_Device_Info

筐体利用率

AXS_463S_SYS_Device_Usage

温度情報

AXS_463S_SYS_Temp

装置情報（AX5400S）

BCU情報

AXS_54S_SYS_BCU_Info

BCU利用率

AXS_54S_SYS_BCU_Usage

CP利用率

AXS_54S_SYS_CP_Usage

温度情報

AXS_54S_SYS_Temp

装置情報（AX6300S）

MSU情報

AXS_63S_SYS_MSU_Info

MSU利用率

AXS_63S_SYS_MSU_Usage

温度情報

AXS_63S_SYS_Temp

装置情報（AX6600S）

CSU情報

AXS_66S_SYS_CSU_Info

CSU利用率

AXS_66S_SYS_CSU_Usage

温度情報

AXS_66S_SYS_Temp

装置情報（AX6700S）

BCU情報

AXS_67S_SYS_BCU_Info

BCU利用率

AXS_67S_SYS_BCU_Usage

温度情報

AXS_67S_SYS_Temp

装置情報（AX7800S）

BCU情報

AXS_78S_SYS_BCU_Info

BCU利用率

AXS_78S_SYS_BCU_Usage

CP利用率

AXS_78S_SYS_CP_Usage

温度情報

AXS_78S_SYS_Temp

装置情報（AX8300S）

BCU情報

AXS_83S_SYS_BCU_Info

BCU利用率

AXS_83S_SYS_BCU_Usage

PSU利用率

AXS_83S_SYS_PSU_Usage

BCU温度情報

AXS_83S_SYS_BCU_Temp

装置情報（AX8600S）

BCU情報

AXS_86S_SYS_BCU_Info

BCU利用率

AXS_86S_SYS_BCU_Usage

PSU利用率

AXS_86S_SYS_PSU_Usage

BCU温度情報

AXS_86S_SYS_BCU_Temp

装置情報（AX2000R）

RM情報

AXS_20R_RM_Info

RM利用率

AXS_20R_RM_Usage

RP情報

AXS_20R_RP_Info

RP利用率

AXS_20R_RP_Usage

温度情報

AXS_20R_TPR_Info

装置情報（AX7800R）

BCU情報

AXS_78R_SYS_BCU_Info

BCU利用率

AXS_78R_SYS_BCU_Usage

CP利用率

AXS_78R_SYS_CP_Usage

温度情報

AXS_78R_SYS_Temp

装置情報（AX8600R）

BCU情報

AXS_86R_SYS_BCU_Info

BCU利用率

AXS_86R_SYS_BCU_Usage

PRU利用率

AXS_86R_SYS_PRU_Usage

BCU温度情報

AXS_86R_SYS_BCU_Temp

3.3　シンボルの表示

AXシリーズリソースのシンボルは，SSOが提供するシンボルと区別するために，いちばん上位に「AXSeries」シンボルが作成されます。「AXSeries」シンボルの下に，AXシリーズリソースのシンボルが作成されます。

3.4　リソースとMIBオブジェクト

AXシリーズリソースに対するMIBオブジェクトをリソースグループ単位に示します。なお，AXシリーズのMIBオブジェクトの詳細については，AXシリーズのマニュアルを参照してください。

表3‒3　ネットワークグループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

回線使用率

和

％

（△mib2.2.2.1.10＋△mib2.2.2.1.16）×8／（収集間隔×mib2.2.2.1.5）×100

平均

（△mib2.2.2.1.10／2＋△mib2.2.2.1.16／2）×8／（収集間隔×mib2.2.2.1.5）×100

回線使用量

InOctets

Octets／Second

△mib2.2.2.1.10／収集間隔

OutOctets

△mib2.2.2.1.16／収集間隔

インタフェーストラフィック

InUcastPkts

Packets／Second

△mib2.2.2.1.11／収集間隔

InNUcastPkts

△mib2.2.2.1.12／収集間隔

InErrors

△mib2.2.2.1.14／収集間隔

OutUcastPkts

△mib2.2.2.1.17／収集間隔

OutNUcastPkts

△mib2.2.2.1.18／収集間隔

OutErrors

△mib2.2.2.1.20／収集間隔

IPトラフィック

InReceives

Datagrams／Second

△mib2.4.3／収集間隔

InUnknownProtos

△mib2.4.7／収集間隔

InDelivers

△mib2.4.9／収集間隔

OutRequests

△mib2.4.10／収集間隔

OutNoRoutes

△mib2.4.12／収集間隔

ICMPトラフィック

InMsgs

Messages／Second

△mib2.5.1／収集間隔

InErrors

△mib2.5.2／収集間隔

InEchos

△mib2.5.8／収集間隔

InEchoReps

△mib2.5.9／収集間隔

OutMsgs

△mib2.5.14／収集間隔

OutErrors

△mib2.5.15／収集間隔

OutEchos

△mib2.5.21／収集間隔

OutEchoReps

△mib2.5.22／収集間隔

UDPトラフィック

InDatagrams

Datagrams／Second

△mib2.7.1／収集間隔

InNoPorts

△mib2.7.2／収集間隔

InErrors

△mib2.7.3／収集間隔

OutDatagrams

△mib2.7.4／収集間隔

SNMPトラフィック

InPkts

Messages／Second

△mib2.11.1／収集間隔

OutPkts

△mib2.11.2／収集間隔

OutTooBigs

△mib2.11.20／収集間隔

OutNoSuchNames

△mib2.11.21／収集間隔

OutBadValues

△mib2.11.22／収集間隔

OutGenErrors

△mib2.11.24／収集間隔

（凡例）△：収集時間当たりの増分

表3‒4　ネットワーク（64ビット）グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

回線使用率

和

％

（△mib2.31.1.1.1.6＋△mib2.31.1.1.1.10）×8／（収集間隔×mib2.31.1.1.1.15×1000000）×100

平均

（△mib2.31.1.1.1.6／2＋△mib2.31.1.1.1.10／2）×8／（収集間隔×mib2.31.1.1.1.15×1000000）×100

回線使用量

InOctets

Octets／Second

△mib2.31.1.1.1.6／収集間隔

OutOctets

△mib2.31.1.1.1.10／収集間隔

インタフェース

トラフィック

InUcastPkts

Packets／Second

△mib2.31.1.1.1.7／収集間隔

InMulticastPkts

△mib2.31.1.1.1.8／収集間隔

InBroadcastPkts

△mib2.31.1.1.1.9／収集間隔

OutUcastPkts

△mib2.31.1.1.1.11／収集間隔

OutMulticastPkts

△mib2.31.1.1.1.12／収集間隔

OutBroadcastPkts

△mib2.31.1.1.1.13／収集間隔

（凡例）△：収集時間当たりの増分

表3‒5　IPv6インタフェース状態グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

受信データグラム

受信データグラム総数

Datagrams／Second

△mib2.55.1.6.1.1／収集間隔

上位レイヤ通知データグラム数

△mib2.55.1.6.1.9／収集間隔

受信廃棄データグラム数

△mib2.55.1.6.1.8／収集間隔

受信不正データグラム

ヘッダ不正受信データグラム数

Datagrams／Second

△mib2.55.1.6.1.2／収集間隔

MTU長超過データグラム数

△mib2.55.1.6.1.3／収集間隔

ルート無し受信データグラム数

△mib2.55.1.6.1.4／収集間隔

アドレス無効受信データグラム数

△mib2.55.1.6.1.5／収集間隔

プロトコル不明受信データグラム数

△mib2.55.1.6.1.6／収集間隔

データ不完全受信データグラム数

△mib2.55.1.6.1.7／収集間隔

送信データグラム

中継送信データグラム数

Datagrams／Second

△mib2.55.1.6.1.10／収集間隔

送信データグラム数

△mib2.55.1.6.1.11／収集間隔

送信廃棄データグラム数

△mib2.55.1.6.1.12／収集間隔

フラグメント成功データグラム数

△mib2.55.1.6.1.13／収集間隔

フラグメント失敗データグラム数

△mib2.55.1.6.1.14／収集間隔

送信データグラムフラグメント数

△mib2.55.1.6.1.15／収集間隔

リアセンブル

リアセンブル要フラグメント数

DatagramsOrTimes／Second

△mib2.55.1.6.1.16／収集間隔

リアセンブル成功データグラム数

△mib2.55.1.6.1.17／収集間隔

リアセンブル失敗回数

△mib2.55.1.6.1.18／収集間隔

パケット

受信マルチキャストパケット数

Packets／Second

△mib2.55.1.6.1.19／収集間隔

送信マルチキャストパケット数

△mib2.55.1.6.1.20／収集間隔

（凡例）△：収集時間当たりの増分

表3‒6　状態(Switch)グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

物理状態（フレーム）

FCSエラーフレーム受信数

Frames／Second

△axsEx.1.1.1.1.1.4／収集間隔

アボートフレーム受信数

△axsEx.1.1.1.1.1.5／収集間隔

ショートフレーム受信数

△axsEx.1.1.1.1.1.9／収集間隔

物理状態（回数）

送信時アンダーランエラー発生回数

Times／Second

△axsEx.1.1.1.1.1.7／収集間隔

Sonet状態（Ifセクション）

受信信号消失（LOS）回数

Times／Second

△axsEx.1.1.3.1.1.2／収集間隔

OOFが3ms継続した（LOF）回数

△axsEx.1.1.3.1.1.3／収集間隔

フレーム同期外れ（OOF）回数

△axsEx.1.1.3.1.1.4／収集間隔

演算エラー発生（S-BIG8）回数

△axsEx.1.1.3.1.1.5／収集間隔

Sonet状態（Ifライン）

送信元L-AIS発生中回数

Times／Second

△axsEx.1.1.3.2.1.2／収集間隔

送信先LOS/LOF/L-AIS検出中回数

△axsEx.1.1.3.2.1.3／収集間隔

Sonet状態（Ifパス）

LOPポインタ異常回数

Times／Second

△axsEx.1.1.3.3.1.2／収集間隔

送信元P-AIS発生中回数

△axsEx.1.1.3.3.1.3／収集間隔

送信先LOS/LOF/P-AIS検出中回数

△axsEx.1.1.3.3.1.4／収集間隔

P-BIP8演算エラー発生回数

△axsEx.1.1.3.3.1.5／収集間隔

インタフェース状態（オクテット）

受信総オクテット数

Mega-octets／Second

△axsEx.1.1.4.1.1.3／収集間隔

送信総オクテット数

△axsEx.1.1.4.1.1.7／収集間隔

インタフェース状態（パケット）

受信ユニキャストパケット数

Mega-packets／Second

△axsEx.1.1.4.1.1.4／収集間隔

受信マルチキャストパケット数

△axsEx.1.1.4.1.1.5／収集間隔

受信ブロードキャストパケット数

△axsEx.1.1.4.1.1.6／収集間隔

送信ユニキャストパケット数

△axsEx.1.1.4.1.1.8／収集間隔

送信マルチキャストパケット数

△axsEx.1.1.4.1.1.9／収集間隔

送信ブロードキャストパケット数

△axsEx.1.1.4.1.1.10／収集間隔

イーサネットQoS統計（If）

インタフェースの総送信フレーム数

FramesOrBytes／Second

△axsEx.1.1.6.1.1.1.4／収集間隔

インタフェースの総廃棄フレーム数

△axsEx.1.1.6.1.1.1.7／収集間隔

インタフェースの総送信バイト数

（△axsEx.1.1.6.1.1.1.5×2³²＋△axsEx.1.1.6.1.1.1.6）／収集間隔

（凡例）△：収集時間当たりの増分

表3‒7　状態(Router)グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

物理状態（フレーム）

FCSエラーフレーム受信数

Frames／Second

△axrEx.1.1.1.1.1.4／収集間隔

アボートフレーム受信数

△axrEx.1.1.1.1.1.5／収集間隔

ショートフレーム受信数

△axrEx.1.1.1.1.1.9／収集間隔

物理状態（回数）

送信時アンダーランエラー発生回数

Times／Second

△axrEx.1.1.1.1.1.7／収集間隔

Sonet状態（Ifセクション）

受信信号消失（LOS）回数

Times／Second

△axrEx.1.1.3.1.1.2／収集間隔

OOFが3ms継続した（LOF）回数

△axrEx.1.1.3.1.1.3／収集間隔

フレーム同期外れ（OOF）回数

△axrEx.1.1.3.1.1.4／収集間隔

演算エラー発生（S-BIG8）回数

△axrEx.1.1.3.1.1.5／収集間隔

Sonet状態（Ifライン）

送信元L-AIS発生中回数

Times／Second

△axrEx.1.1.3.2.1.2／収集間隔

送信先LOS/LOF/L-AIS検出中回数

△axrEx.1.1.3.2.1.3／収集間隔

Sonet状態（Ifパス）

LOPポインタ異常回数

Times／Second

△axrEx.1.1.3.3.1.2／収集間隔

送信元P-AIS発生中回数

△axrEx.1.1.3.3.1.3／収集間隔

送信先LOS/LOF/P-AIS検出中回数

△axrEx.1.1.3.3.1.4／収集間隔

P-BIP8演算エラー発生回数

△axrEx.1.1.3.3.1.5／収集間隔

インタフェース状態（オクテット）

受信総オクテット数

Mega-octets／Second

△axrEx.1.1.4.1.1.3／収集間隔

送信総オクテット数

△axrEx.1.1.4.1.1.7／収集間隔

インタフェース状態（パケット）

受信ユニキャストパケット数

Mega-packets／Second

△axrEx.1.1.4.1.1.4／収集間隔

受信マルチキャストパケット数

△axrEx.1.1.4.1.1.5／収集間隔

受信ブロードキャストパケット数

△axrEx.1.1.4.1.1.6／収集間隔

送信ユニキャストパケット数

△axrEx.1.1.4.1.1.8／収集間隔

送信マルチキャストパケット数

△axrEx.1.1.4.1.1.9／収集間隔

送信ブロードキャストパケット数

△axrEx.1.1.4.1.1.10／収集間隔

イーサネットQoS統計（If）

インタフェースの総送信フレーム数

FramesOrBytes／Second

△axrEx.1.1.6.1.1.1.4／収集間隔

インタフェースの総廃棄フレーム数

△axrEx.1.1.6.1.1.1.7／収集間隔

インタフェースの総送信バイト数

（△axrEx.1.1.6.1.1.1.5×2³²＋△axrEx.1.1.6.1.1.1.6）／収集間隔

PPPのQoS統計(If)

インタフェースの総送信フレーム数

FramesOrBytes／Second

△axrEx.1.1.6.2.1.1.4／収集間隔

インタフェースの総廃棄フレーム数

△axrEx.1.1.6.2.1.1.7／収集間隔

インタフェースの総送信バイト数

△axrEx.1.1.6.2.1.1.5×2³²＋△axrEx.1.1.6.2.1.1.6）／収集間隔

PPPのQoS統計（キュー）

出力優先度キュー送信フレーム数

FramesOrBytes／Second

△axrEx.1.1.6.2.2.1.5／収集間隔

出力優先度キュー廃棄フレーム数

△axrEx.1.1.6.2.2.1.8／収集間隔

出力優先度キュー送信バイト数

（△axrEx.1.1.6.2.2.1.6×2³²＋△axrEx.1.1.6.2.2.1.7）／収集間隔

（凡例）△：収集時間当たりの増分

表3‒8　装置情報（AX260A）グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

筐体情報

空きメモリサイズ

KB

axsEx.23.2.1.2.1.9

筐体利用率

CPU利用率（1分間）

％

axsEx.23.2.1.2.1.11

メモリ利用率

axsEx.23.2.1.2.1.8×100／axsEx.23.2.1.2.1.7

温度情報

温度監視部分現在温度

DegreesC

axsEx.23.2.1.3.1.3

表3‒9　装置情報（AX1230S）グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

温度情報

温度監視部分現在温度

DegreesC

axsEx.10.2.1.3.1.3

表3‒10　装置情報（AX1240S）グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

筐体情報

空きメモリサイズ

KB

axsEx.13.2.1.2.1.9

筐体利用率

CPU利用率（1分間）

％

axsEx.13.2.1.2.1.11

メモリ利用率

axsEx.13.2.1.2.1.8×100／axsEx.13.2.1.2.1.7

温度情報

温度監視部分現在温度

DegreesC

axsEx.13.2.1.3.1.3

表3‒11　装置情報（AX1250S）グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

筐体情報

空きメモリサイズ

KB

axsEx.14.2.1.2.1.9

筐体利用率

CPU利用率（1分間）

％

axsEx.14.2.1.2.1.11

メモリ利用率

axsEx.14.2.1.2.1.8×100／axsEx.14.2.1.2.1.7

温度情報

温度監視部分現在温度

DegreesC

axsEx.14.2.1.3.1.3

表3‒12　装置情報（AX2130SS）グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

筐体情報

空きメモリサイズ

KB

axsEx.25.2.1.2.1.9

筐体利用率

CPU利用率（1分間）

％

axsEx.25.2.1.2.1.11

メモリ利用率

axsEx.25.2.1.2.1.8×100／axsEx.25.2.1.2.1.7

温度情報

温度監視部分現在温度

DegreesC

axsEx.25.2.1.3.1.3

表3‒13　装置情報（AX2230S）グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

筐体情報

空きメモリサイズ

KB

axsEx.18.2.1.2.1.9

筐体利用率

CPU利用率（1分間）

％

axsEx.18.2.1.2.1.11

メモリ利用率

axsEx.18.2.1.2.1.8×100／axsEx.18.2.1.2.1.7

温度情報

温度監視部分現在温度

DegreesC

axsEx.18.2.1.3.1.3

表3‒14　装置情報（AX2400S）グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

筐体情報

空きメモリサイズ

KB

axsEx.6.2.1.2.1.9

筐体利用率

CPU利用率（1分間）

％

axsEx.6.2.1.2.1.11

メモリ利用率

axsEx.6.2.1.2.1.8×100／axsEx.6.2.1.2.1.7

温度情報

温度監視部分現在温度

DegreesC

axsEx.6.2.1.3.1.3

表3‒15　装置情報（AX2500S）グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

筐体情報

空きメモリサイズ

KB

axsEx.16.2.1.2.1.9

筐体利用率

CPU利用率（1分間）

％

axsEx.16.2.1.2.1.11

メモリ利用率

axsEx.16.2.1.2.1.8×100／axsEx.16.2.1.2.1.7

消費電力情報

消費電力量

1/100Wh

axsEx.1.300.1.2.1.1.3

温度情報

温度監視部分現在温度

DegreesC

axsEx.16.2.1.3.1.3

表3‒16　装置情報（AX3630S）グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

筐体情報

空きメモリサイズ

KB

axsEx.7.2.1.2.1.9

筐体利用率

CPU利用率（1分間）

％

axsEx.7.2.1.2.1.11

メモリ利用率

axsEx.7.2.1.2.1.8×100／axsEx.7.2.1.2.1.7

温度情報

温度監視部分現在温度

DegreesC

axsEx.7.2.1.3.1.3

表3‒17　装置情報（AX3640S）グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

筐体情報

空きメモリサイズ

KB

axsEx.11.2.1.2.1.9

筐体利用率

CPU利用率（1分間）

％

axsEx.11.2.1.2.1.11

メモリ利用率

axsEx.11.2.1.2.1.8×100／axsEx.11.2.1.2.1.7

温度情報

温度監視部分現在温度

DegreesC

axsEx.11.2.1.3.1.3

表3‒18　装置情報（AX3650S）グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

筐体情報

空きメモリサイズ

KB

axsEx.15.2.1.2.1.9

筐体利用率

CPU利用率（1分間）

％

axsEx.15.2.1.2.1.11

メモリ利用率

axsEx.15.2.1.2.1.8×100／axsEx.15.2.1.2.1.7

消費電力情報

消費電力量

1/100Wh

axsEx.1.300.1.2.1.1.3

温度情報

温度監視部分現在温度

DegreesC

axsEx.15.2.1.3.1.3

表3‒19　装置情報（AX3660S）グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

筐体情報

空きメモリサイズ

KB

axsEx.24.2.1.2.1.9

筐体利用率

CPU利用率（1分間）

％

axsEx.24.2.1.2.1.11

メモリ利用率

axsEx.24.2.1.2.1.8×100／axsEx.24.2.1.2.1.7

温度情報

温度監視部分現在温度

DegreesC

axsEx.24.2.1.3.1.3

表3‒20　装置情報（AX3830S）グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

筐体情報

空きメモリサイズ

KB

axsEx.17.2.1.2.1.9

筐体利用率

CPU利用率（1分間）

％

axsEx.17.2.1.2.1.11

メモリ利用率

axsEx.17.2.1.2.1.8×100／axsEx.17.2.1.2.1.7

消費電力情報

消費電力量

1/100Wh

axsEx.1.300.1.2.1.1.3

温度情報

温度監視部分現在温度

DegreesC

axsEx.17.2.1.3.1.3

表3‒21　装置情報（AX4630S）グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

筐体情報

空きメモリサイズ

KB

axsEx.20.2.1.2.1.9

筐体利用率

CPU利用率（1分間）

％

axsEx.20.2.1.2.1.11

メモリ利用率

axsEx.20.2.1.2.1.8×100／axsEx.20.2.1.2.1.7

温度情報

温度監視部分現在温度

DegreesC

axsEx.20.2.1.3.1.3

表3‒22　装置情報（AX5400S）グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

BCU情報

空きメモリサイズ

KB

axsEx.3.2.2.1.1.24

BCU利用率

CPU利用率（1分間）

％

axsEx.3.2.2.1.1.26

メモリ利用率

axsEx.3.2.2.1.1.23×100／axsEx.3.2.2.1.1.22

CP利用率

CPU利用率（1分間）

％

axsEx.3.2.2.1.1.32

温度情報

温度監視部分現在温度

DegreesC

axsEx.3.2.2.3.1.3

表3‒23　装置情報（AX6300S）グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

MSU情報

空きメモリサイズ

KB

axsEx.8.2.2.1.1.14

MSU利用率

CPU利用率（1分間）

％

axsEx.8.2.2.1.1.16

メモリ利用率

axsEx.8.2.2.1.1.13×100／axsEx.8.2.2.1.1.12

温度情報

温度監視部分現在温度

DegreesC

axsEx.8.2.2.2.1.3

表3‒24　装置情報（AX6600S）グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

CSU情報

空きメモリサイズ

KB

axsEx.12.2.2.1.1.14

CSU利用率

CPU利用率（1分間）

％

axsEx.12.2.2.1.1.16

メモリ利用率

axsEx.12.2.2.1.1.13×100／axsEx.12.2.2.1.1.12

温度情報

温度監視部分現在温度

DegreesC

axsEx.12.2.2.2.1.3

表3‒25　装置情報（AX6700S）グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

BCU情報

空きメモリサイズ

KB

axsEx.9.2.2.1.1.14

BCU利用率

CPU利用率（1分間）

％

axsEx.9.2.2.1.1.16

メモリ利用率

axsEx.9.2.2.1.1.13×100／axsEx.9.2.2.1.1.12

温度情報

温度監視部分現在温度

DegreesC

axsEx.9.2.2.2.1.3

表3‒26　装置情報（AX7800S）グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

BCU情報

空きメモリサイズ

KB

axsEx.2.2.2.1.1.23

BCU利用率

CPU利用率（1分間）

％

axsEx.2.2.2.1.1.25

メモリ利用率

axsEx.2.2.2.1.1.22×100／axsEx.2.2.2.1.1.21

CP利用率

CPU利用率（1分間）

％

axsEx.2.2.2.1.1.33

温度情報

温度監視部分現在温度

DegreesC

axsEx.2.2.2.3.1.3

表3‒27　装置情報（AX8300S）グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

BCU情報

空きメモリサイズ

KB

axEx.1.1002.2.4.1.8

BCU利用率

CPU利用率（1分間）

％

axEx.1.1002.2.4.1.5

メモリ利用率

axEx.1.1002.2.4.1.7×100／axEx.1.1002.2.4.1.6

PSU利用率

CPU利用率（1分間）

％

axEx.1.1002.5.1.1.12

メモリ利用率

axEx.1.1002.5.1.1.14×100／axEx.1.1002.5.1.1.13

BCU温度情報

BCU入気温度

DegreesC

axEx.1.1002.2.2.1.3

表3‒28　装置情報（AX8600S）グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

BCU情報

空きメモリサイズ

KB

axEx.1.1002.2.4.1.8

BCU利用率

CPU利用率（1分間）

％

axEx.1.1002.2.4.1.5

メモリ利用率

axEx.1.1002.2.4.1.7×100／axEx.1.1002.2.4.1.6

PSU利用率

CPU利用率（1分間）

％

axEx.1.1002.5.1.1.12

メモリ利用率

axEx.1.1002.5.1.1.14×100／axEx.1.1002.5.1.1.13

BCU温度情報

BCU入気温度

DegreesC

axEx.1.1002.2.2.1.3

表3‒29　装置情報（AX2000R）グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

RM情報

空きメモリサイズ

KB

axrEx.4.2.2.1.1.23

RM利用率

CPU利用率（1分間）

%

axrEx.4.2.2.1.1.25

メモリ利用率

axrEx.4.2.2.1.1.22×100／axrEx.4.2.2.1.1.21

RP情報

空きメモリサイズ

KB

axrEx.4.2.3.1.1.9

RP利用率

CPU利用率（1分間）

%

axrEx.4.2.3.1.1.16

メモリ利用率

axrEx.4.2.3.1.1.8×100／axrEx.4.2.3.1.1.7

温度情報

温度監視部分現在温度

DegreesC

axrEx.4.2.2.3.1.3

表3‒30　装置情報（AX7800R）グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

BCU情報

空きメモリサイズ

KB

axrEx.2.2.2.1.1.23

BCU利用率

CPU利用率（1分間）

％

axrEx.2.2.2.1.1.25

メモリ利用率

axrEx.2.2.2.1.1.22×100／axrEx.2.2.2.1.1.21

CP利用率

CPU利用率（1分間）

％

axrEx.2.2.2.1.1.33

温度情報

温度監視部分現在温度

DegreesC

axrEx.2.2.2.3.1.3

表3‒31　装置情報（AX8600R）グループ

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

BCU情報

空きメモリサイズ

KB

axEx.1.1002.2.4.1.8

BCU利用率

CPU利用率（1分間）

％

axEx.1.1002.2.4.1.5

メモリ利用率

axEx.1.1002.2.4.1.7×100／axEx.1.1002.2.4.1.6

PRU利用率

CPU利用率（1分間）

％

axEx.1.1002.4.1.1.12

メモリ利用率

axEx.1.1002.4.1.1.14×100／axEx.1.1002.4.1.1.13

BCU温度情報

BCU入気温度

DegreesC

axEx.1.1002.2.2.1.3

4　カスタマイズ

Network Element Manager for AX Seriesでは，パネル操作の動作環境の一部を変更（カスタマイズ）できます。この章では，カスタマイズの対象，方法およびカスタマイズできるリソースについて説明します。

4.1　カスタマイズの方法

4.1.1　カスタマイズの対象

カスタマイズできる情報（リソース）には，Network Element Manager for AX Seriesの動作に関するものと，画面の外観に関するものとがあります。リソースについては，「4.2 リソース一覧」を参照してください。

重要

カスタマイズはNetwork Element Manager for AX Seriesだけではなく，ほかのNetwork Element Managerにも適用される場合があります。適用されるかどうかは，該当するNetwork Element Managerのマニュアルを参照してください。

4.1.2　カスタマイズファイルの定義

カスタマイズするリソースは，カスタマイズファイルに定義します。カスタマイズファイルは，パネル操作機能用に作成します。

ファイル名，および作成する場所は任意です。［スタート］メニューから［プログラム］−［Network Element Manager］−［環境設定］を選択して，カスタマイズファイル名を完全パスで設定してください。

作成の手順を次に示します。

エディターでカスタマイズファイルを新規作成する。

「4.2 リソース一覧」を参照して，次の形式でリソースを定義する。

*リソース名称：カスタマイズ後の値

Network Element Manager for AX Seriesを起動する。

カスタマイズファイルの内容は，Network Element Manager for AX Seriesを起動したときだけ読み込みます。

Network Element Manager for AX Series動作中にカスタマイズファイルの内容を変更した場合は，メニューの［再起動］を選択して，Network Element Manager for AX Seriesを起動し直してください。

4.1.3　カスタマイズする場合の注意事項

Network Element Manager for AX Seriesは，カスタマイズ後の値の妥当性をチェックしきれない場合があります。不適切な値を指定すると，画面の外観が見苦しくなる，動作が不正となる，といった現象が発生するおそれがあります。リソースには，その意味に見合った値を設定してください。

4.2　リソース一覧

カスタマイズできるリソースの詳細を説明します。

リソースの定義例を次に示します。

＜例＞

画面の背景を青一色にする。

4.2.1　動作に関するリソース

パネル操作機能の動作に関するリソースを次の表に示します。

表4‒1　動作に関するリソース

名称

値の形式

標準値

pollingInterval

整数

300,000

minimumPollingInterval

整数

300,000

pollingStatus

True，またはFalse

False

timeOutInterval

整数

30

ホスト名称 @timeOutInterval※1

整数

timeOutInterval値

retryCount

整数

3

ホスト名称 @retryCount※1

整数

retryCount値

communityNameForGet

文字列

public

ホスト名称 @communityNameForGet※1

整数

communityNameForGet値

ホスト名称@remotePort※1

整数

なし

timeOutCountToNodeDown

整数

3

注※1

ホスト名称にはホスト名称またはIPアドレスを指定します。この値は，ホスト名称がパネル表示コマンドで指定したホスト名称またはそのIPアドレスと一致する場合に有効となります。ホスト名称の場合大文字小文字も一致させる必要があります。ホスト名称にホスト名称を指定したリソースと，IPアドレスを指定したリソースを同時に指定した場合は，IPアドレスを指定したリソースを優先します。

それぞれのリソースについて説明します。

pollingInterval

監視間隔値をミリ秒単位で指定します。この値は，メニューの［監視間隔］からも変更できます。

変更時のプロンプトダイアログには，この値を1,000で割った値を小数点付きで表示します。

minimumPollingInterval

監視間隔の最小値をミリ秒単位で指定します。メニューの［監視間隔］やpollingIntervalリソース値で，この値より小さい値を指定しても，この値に補正します。

pollingStatus

監視状態を指定します。この値にTrueを設定すると，Network Element Manager起動時，自動的に［監視開始］を選択した状態になります。

timeOutInterval，ホスト名@timeOutInterval

タイムアウト間隔値を0.1秒単位で指定します。この値は，パネル表示コマンドの-timeoutオプション，メニューの［タイムアウト間隔］から変更できます。[タイムアウト間隔]での変更時のプロンプトダイアログには，この値を10で割った値を小数点付きで表示します。timeOutInterval値とホスト名称@timeOutInterval値を両方指定した場合はホスト名称@timeOutInterval値を優先します。

この値に0以下の値を指定すると，この指定は無効となります。

retryCount，ホスト名@retryCount

再試行回数を指定します。この値は，パネル表示コマンドの-retryオプションで変更できます。retryCount値とホスト名@retryCount値を両方指定した場合は，ホスト名@retryCount値を優先します。

この値に0以下の値を指定すると，この指定は無効となります。

communityNameForGet，ホスト名@communityNameForGet

Get用コミュニティ名称を指定します。この値は，パネル表示コマンドの-communityオプションで変更できます。communityNameForGet値とホスト名@communityNameForGet値を両方指定した場合は，ホスト名@communityNameForGet値を優先します。

この値に空値を指定すると，この指定は無効となります。

ホスト名@remotePort

管理対象機器のSNMP要求受信用UDPポート番号を指定します。この値は，パネル表示コマンドの-portオプションで変更できます。

timeOutCountToNodeDown

この値の回数連続して再表示（監視中の再表示を含む）がタイムアウトすると，管理対象機器停止として扱います。停止中はパネルイメージ全体を赤く網掛けします。

4.2.2　外観に関するリソース

パネル操作機能の外観に関するリソースを次の表に示します。

表4‒2　外観に関するリソース

名称

値の形式

標準値

background

色

#757ca6

backgroundLight

色

#6f718f

useBackground

True，またはFalse

False

backgroundImage

イメージファイル名

（標準のイメージファイル名）

imageAdjustmentColor

色

#e8000000

imageAdjustmentColorLight

色

#000000

bitmap

ビットマップファイル名※1

（標準の図柄名）

bitmapBackground

色

slateblue

bitmapBackgroundLight

色

#7a7b8d

bitmapForeground

色

gray47

bitmapForegroundLight

色

#66677d

foggyBitmap

ビットマップファイル名※1

gray

title

文字列

パネル操作：%s

注※1

Xウィンドウシステムのビットマップファイル名を指定します。

それぞれのリソースについて説明します。

background，useBackground

background値には，パネルイメージ図の背景色を指定します。useBackground値にTrueを指定した場合にだけ有効です。Falseを指定すると，ダイアログボックス背景色がbackground値となります。

backgroundImage，imageAdjustmentColor

パネルイメージ図の背景をタイリングするパターンを指定します。

標準のタイルパターンは，backgroundImage値で指定したイメージファイルから生成したイメージに，background値の色を混ぜ合わせたものとなります。

imageAdjustmentColor値には調整色を指定します。imageAdjustmentColor値を#BBrrggbbの形式で指定した場合，rrggbbが調整色となり，BBは明るさ指定となります。調整色が#000000以外の場合，タイルパターンは，標準タイルパターンに調整色を混ぜ合わせたものとなります。明るさ指定は，BBを符号付き16進数として，正値の場合は明るくし，負値の場合は暗くします。BBが7Fの場合が最も明るくなり，80の場合が最も暗くなります。

bitmap，bitmapBackground，bitmapForeground，foggyBitmap

パネルイメージ図の背景をタイリングするパターンを指定します。

backgroundImage値に空値を指定した（backgroundImageリソースを定義するが値は指定しない）場合にだけ有効です。

タイルパターンは，bitmap値で指定したビットマップファイルから，背景色（bitmapBackground値）と前景色（bitmapForeground値）で生成したイメージに，foggyBitmap値で指定したパターンとパネルイメージ図背景色で網掛けしたものとなります。

網掛け無しにしたい場合は，foggyBitmap値にnoneを指定してください。背景を単色（模様無し）にしたい場合は，foggyBitmap値およびbitmap値にnoneを指定してください。

ユーザ作成のビットマップファイルを指定する場合は，完全パス名で指定してください。

imageAdjustmentColorLight，backgroundLight，bitmapBackgroundLight，bitmapForegroundLight

KDNL003P-Q，KDNL004P-Qなどのメッセージダイアログ背景をタイリングするパターンを指定します。

imageAdjustmentColorLightには，imageAdjustmentColor値の代わりに使用する値を指定します。

backgroundLight，bitmapBackgroundLight，bitmapForegroundLightにはそれぞれ，background値，bitmapBackground値，bitmapForeground値の代わりに使用する色を指定します。backgroundLightは，useBackground値にTrueを指定した場合だけに有効です。Falseを指定すると，ダイアログボックス背景色がbackgroundLight値となります。

title

［パネル操作］ウィンドウのタイトルを指定します。指定値に%sを含む場合は，ホスト名に置き換えます。%sを2個以上記述しないでください。

5　メッセージ

Network Element Manager for AX Seriesが独自に出力するメッセージについて説明します。

5.1　メッセージの見方

Network Element Manager for AX Seriesが出力するメッセージの見方を説明します。

5.1.1　メッセージの表示方法

Network Element Manager for AX Seriesのメッセージは，ダイアログボックスに表示されます。タイトル領域にメッセージIDを，クライアント領域にメッセージテキストだけを表示します。

5.1.2　メッセージIDの形式

メッセージIDの形式を説明します。

形式

KDNLxxxP-y

説明

xxx：メッセージ番号

-y：メッセージ種別

-E：エラーメッセージ

-W：ワーニングメッセージ

-I：インフォメーションメッセージ

-K：ワーキングメッセージ

-Q：クエスチョンメッセージ

5.2　パネル操作機能のメッセージ

パネル操作機能のメッセージについて説明します。

なお，この章では，メッセージ中の可変値を斜体で示しています。

KDNL003P-Q

ポーリング間隔を入力してください。（単位：秒）

KDNL004P-Q

タイムアウト間隔を入力してください。（単位：秒）

KDNL016P-K

パネル操作ウィンドウの表示処理中です。お待ち下さい。

KDNL101P-E

一覧表示するポート数は50個以下にしてください。

対処

選択するポート数を50個以下に減らして，再度メニューから［一覧］を選択してください。

KDNL103P-E

一覧表示するMIB情報がありません。

要因

次の要因が考えられます。

構成情報を定義していないポートだけを選択している。

対象機器（制御プログラム）が，MIB情報を通知できない状態にある。

KDNL410P-E

ホスト名称に対する処理種別処理中にSNMP get要求がタイムアウトしました。

対処

パネル操作機能起動後に発生した場合

この現象が頻発する場合は，次のどれかで対処してください。

ホスト名称@timeOutIntervalまたはtimeOutIntervalカスタマイズリソースに大きな値を設定したあと，メニューから［再起動］を選択する。

-timeoutオプションに大きな値を指定してパネル操作を起動し直す。

メニューの［タイムアウト間隔］を選択して，大きな値を設定する。

パネル操作機能起動時に発生した場合

get用のコミュニティ名称，またはリモート・ポートが不正な場合は，カスタマイズリソースまたはコマンドオプションで正しいコミュニティ名称，またはリモート・ポートを設定したあと，パネル操作を起動してください。get用のコミュニティ名称，およびリモート・ポートが正しい場合で，パネル操作を起動し直してもこの現象が発生する場合は，次のどちらかで対処してください。

ホスト名称@timeOutIntervalまたはtimeOutIntervalカスタマイズリソースに大きな値を設定する。

-timeoutオプションにおきな値を指定する。

KDNL415P-E

show_panelコマンドの指定に誤りがあります。

[・ホスト名称が指定されていません。]

[・不正なオプションです： オプション[, ...]]

[・オプション値が不正です： オプション 値[, ...]]

使用方法： show_panel ホスト名称 [オプション]

　オプション：

　　-v1 (SNMPv1)

　　-v2c (SNMPv2c)

　　-timeout タイムアウト間隔(1/10秒単位)

　　-retry 再試行回数

　　-community コミュニティ名称

　　-port リモートポート

KDNL417P-E

ホスト名称（ホスト名称）が不正です。

KDNL418P-E

ホスト名称に対する処理種別処理中にSNMP get next 要求がタイムアウトしました。

対処

パネル操作機能起動後に発生した場合

この現象が頻発する場合は，次のどれかで対処してください。

ホスト名称@timeOutIntervalまたはtimeOutIntervalカスタマイズリソースに大きな値を設定したあと，メニューから［再起動］を選択する。

-timeoutオプションに大きな値を指定してパネル操作を起動し直す。

メニューの［タイムアウト間隔］を選択して，大きな値を設定する。

パネル操作機能起動時に発生した場合

get用のコミュニティ名称，またはリモート・ポートが不正な場合は，カスタマイズリソースまたはコマンドオプションで正しいコミュニティ名称，またはリモート・ポートを設定したあと，パネル操作を起動してください。get用のコミュニティ名称，およびリモート・ポートが正しい場合で，パネル操作を起動し直してもこの現象が発生する場合は，次のどちらかで対処してください。

ホスト名称@timeOutIntervalまたはtimeOutIntervalカスタマイズリソースに大きな値を設定する。

-timeoutオプションにおきな値を指定する。

KDNL420P-W

ログファイルの{関数名()が失敗しました。｜形式が不正です。}

・ファイル： ログファイル名

[・errno： エラーコード（理由）]

ログが採取できないので，原因解決後，パネル操作をやり直してください。

KDNL501P-E

リソース値（＊リソース名称：リソース値）が不正です。

要因

カスタマイズファイル中のリソース定義に誤りがあります。

対処

リソース定義を正した後，パネル操作機能を起動し直してください。

KDNL600P-E

パネル操作対象外のノードです。

KDNL701P-I

ホスト名称：ホスト名称の管理情報

管理情報群

要因

メニューの［一覧］で，機器全体の管理情報表示を指示した場合に表示されます。

管理情報群には，管理項目ごとに，管理項目名称と管理項目MIB値を対にして情報を表示します。

AX260Aシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒1　表示する管理項目（AX260Aシリーズ）

管理項目

説明

スイッチング・ソフトウェア略称

スイッチング・ソフトウェアの略称。

スイッチング・ソフトウェアバージョン

スイッチング・ソフトウェアのバージョン。

システムメッセージログ

運用ログ上の最新ログ情報。

CPU使用率

MIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。

搭載メモリ 使用容量

使用しているメモリの容量（単位：KB）。

搭載メモリ 総容量

搭載しているメモリの全容量（単位：KB）。

消費電力

装置全体の現在の消費電力（単位：1/100W）。

AX1200Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒2　表示する管理項目（AX1200Sシリーズ）

管理項目

説明

スイッチング・ソフトウェア型名

スイッチング・ソフトウェアの型名。

スイッチング・ソフトウェア略称

スイッチング・ソフトウェアの略称。

スイッチング・ソフトウェアバージョン

スイッチング・ソフトウェアのバージョン。

システムメッセージログ

運用ログ上の最新ログ情報。

CPU使用率

MIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。AX1230Sシリーズの場合は表示しません。

搭載メモリ 使用容量

使用しているメモリの容量（単位：KB）。AX1230Sシリーズの場合は表示しません。

搭載メモリ 総容量

搭載しているメモリの全容量（単位：KB）。AX1230Sシリーズの場合は表示しません。

AX2100Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒3　表示する管理項目（AX2100Sシリーズ）

管理項目

説明

スイッチング・ソフトウェア略称

スイッチング・ソフトウェアの略称。

スイッチング・ソフトウェアバージョン

スイッチング・ソフトウェアのバージョン。

システムメッセージログ

運用ログ上の最新ログ情報。

CPU使用率

MIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。

搭載メモリ 使用容量

使用しているメモリの容量（単位：KB）。

搭載メモリ 総容量

搭載しているメモリの全容量（単位：KB）。

AX2200Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒4　表示する管理項目（AX2200Sシリーズ）

管理項目

説明

スイッチング・ソフトウェア型名

スイッチング・ソフトウェアの型名。

スイッチング・ソフトウェア略称

スイッチング・ソフトウェアの略称。

スイッチング・ソフトウェアバージョン

スイッチング・ソフトウェアのバージョン。

システムメッセージログ

運用ログ上の最新ログ情報。

CPU使用率

MIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。

搭載メモリ 使用容量

使用しているメモリの容量（単位：KB）。

搭載メモリ 総容量

搭載しているメモリの全容量（単位：KB）。

AX2400Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒5　表示する管理項目（AX2400Sシリーズ）

管理項目

説明

スイッチング・ソフトウェア型名

スイッチング・ソフトウェアの型名。

スイッチング・ソフトウェア略称

スイッチング・ソフトウェアの略称。

スイッチング・ソフトウェアバージョン

スイッチング・ソフトウェアのバージョン。

システムメッセージログ

運用ログ上の最新ログ情報。

CPU使用率

MIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。

搭載メモリ 使用容量

使用しているメモリの容量（単位：KB）。

搭載メモリ 総容量

搭載しているメモリの全容量（単位：KB）。

搭載フラッシュメモリ 使用容量

使用しているフラッシュメモリの容量（単位：KB）。

搭載フラッシュメモリ 総容量

搭載しているフラッシュメモリの全容量（単位：KB）。

SDカード 使用容量

SDカードの使用容量（単位：KB）。SDカード未接続の場合，'-'と表示します。

SDカード 総容量

SDカードの総容量（単位：KB）。SDカード未接続の場合，'-'と表示します。

AX2500Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒6　表示する管理項目（AX2500Sシリーズ）

管理項目

説明

スイッチング・ソフトウェア型名

スイッチング・ソフトウェアの型名。

スイッチング・ソフトウェア略称

スイッチング・ソフトウェアの略称。

スイッチング・ソフトウェアバージョン

スイッチング・ソフトウェアのバージョン。

システムメッセージログ

運用ログ上の最新ログ情報。

CPU使用率

MIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。

搭載メモリ 使用容量

使用しているメモリの容量（単位：KB）。

搭載メモリ 総容量

搭載しているメモリの全容量（単位：KB）。

消費電力

装置全体の現在の消費電力（単位：1/100W）。

AX3600Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒7　表示する管理項目（AX3600Sシリーズ）

管理項目

説明

スイッチング・ソフトウェア型名

スイッチング・ソフトウェアの型名。

スイッチング・ソフトウェア略称

スイッチング・ソフトウェアの略称。

スイッチング・ソフトウェアバージョン

スイッチング・ソフトウェアのバージョン。

システムメッセージログ

運用ログ上の最新ログ情報。

CPU使用率

MIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。

搭載メモリ 使用容量

使用しているメモリの容量（単位：KB）。

搭載メモリ 総容量

搭載しているメモリの全容量（単位：KB）。

搭載フラッシュメモリ 使用容量

使用しているフラッシュメモリの容量（単位：KB）。

搭載フラッシュメモリ 総容量

搭載しているフラッシュメモリの全容量（単位：KB）。

SDカード 使用容量

SDカードの使用容量（単位：KB）。SDカード未接続の場合，'-'と表示します。

SDカード 総容量

SDカードの総容量（単位：KB）。SDカード未接続の場合，'-'と表示します。

消費電力

装置全体の現在の消費電力（単位：1/100W）。AX3650Sシリーズ以外の場合は表示しません。

AX3800Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒8　表示する管理項目（AX3800Sシリーズ）

管理項目

説明

スイッチング・ソフトウェア型名

スイッチング・ソフトウェアの型名。

スイッチング・ソフトウェア略称

スイッチング・ソフトウェアの略称。

スイッチング・ソフトウェアバージョン

スイッチング・ソフトウェアのバージョン。

システムメッセージログ

運用ログ上の最新ログ情報。

CPU使用率

MIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。

搭載メモリ 使用容量

使用しているメモリの容量（単位：KB）。

搭載メモリ 総容量

搭載しているメモリの全容量（単位：KB）。

搭載フラッシュメモリ 使用容量

使用しているフラッシュメモリの容量（単位：KB）。

搭載フラッシュメモリ 総容量

搭載しているフラッシュメモリの全容量（単位：KB）。

SDカード 使用容量

SDカードの使用容量（単位：KB）。SDカード未接続の場合，'-'と表示します。

SDカード 総容量

SDカードの総容量（単位：KB）。SDカード未接続の場合，'-'と表示します。

消費電力

装置全体の現在の消費電力（単位：1/100W）。

AX4600Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒9　表示する管理項目（AX4600Sシリーズ）

管理項目

説明

スイッチング・ソフトウェア型名

スイッチング・ソフトウェアの型名。

スイッチング・ソフトウェア略称

スイッチング・ソフトウェアの略称。

スイッチング・ソフトウェアバージョン

スイッチング・ソフトウェアのバージョン。

システムメッセージログ

運用ログ上の最新ログ情報。

CPU使用率

MIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。

搭載メモリ 使用容量

使用しているメモリの容量（単位：KB）。

搭載メモリ 総容量

搭載しているメモリの全容量（単位：KB）。

搭載フラッシュメモリ 使用容量

使用しているフラッシュメモリの容量（単位：KB）。

搭載フラッシュメモリ 総容量

搭載しているフラッシュメモリの全容量（単位：KB）。

SDカード 使用容量

SDカードの使用容量（単位：KB）。SDカード未接続の場合，'-'と表示します。

SDカード 総容量

SDカードの総容量（単位：KB）。SDカード未接続の場合，'-'と表示します。

AX5400Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒10　表示する管理項目（AX5400Sシリーズ）

管理項目

説明

BCUボード0番 ブートMCカード位置

BCUボード0番ブートMCカードのスロット位置を，MCスロット#0／MCスロット#1で表示します。

BCUボードが未実装の場合，BCUボード未実装と表示します。

BCUボード1番 ブートMCカード位置

BCUボード1番ブートMCカードのスロット位置を，MCスロット#0／MCスロット#1で表示します。

AX5402Sの場合は表示しません。BCUボードが未実装の場合，BCUボード未実装と表示します。

スイッチング・ソフトウェア型名

スイッチング・ソフトウェアの型名。

スイッチング・ソフトウェア略称

スイッチング・ソフトウェアの略称。

スイッチング・ソフトウェアバージョン

スイッチング・ソフトウェアのバージョン。

システムメッセージログ

運用ログ上の最新ログ情報。

BCUボード0番 CPU使用率

BCUボード0番のMIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。待機系の場合とBCUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

BCUボード1番 CPU使用率

BCUボード1番のMIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。待機系の場合とBCUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。AX5402Sの場合は表示しません。

BCUボード0番 使用メモリ容量

BCUボード0番で使用しているメモリの容量（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

BCUボード1番 使用メモリ容量

BCUボード1番で使用しているメモリの容量（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。AX5402Sの場合は表示しません。

BCUボード0番 搭載メモリ容量

BCUボード0番に搭載しているメモリの全容量（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

BCUボード1番 搭載メモリ容量

BCUボード1番に搭載しているメモリの全容量（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。AX5402Sの場合は表示しません。

BCUボード0番 MCカード#0 使用容量

BCUボード0番のMCスロット#0に接続しているMCカードの使用容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。

BCUボード0番 MCカード#1 使用容量

BCUボード0番のMCスロット#1に接続しているMCカードの使用容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。

BCUボード1番 MCカード#0 使用容量

BCUボード1番のMCスロット#0に接続しているMCカードの使用容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。AX5402Sの場合は表示しません。

BCUボード1番 MCカード#1 使用容量

BCUボード1番のMCスロット#1に接続しているMCカードの使用容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。AX5402Sの場合は表示しません。

BCUボード0番 MCカード#0 総容量

BCUボード0番のMCスロット#0に接続しているMCカードの総容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。

BCUボード0番 MCカード#1 総容量

BCUボード0番のMCスロット#1に接続しているMCカードの総容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。

BCUボード1番 MCカード#0 総容量

BCUボード1番のMCスロット#0に接続しているMCカードの総容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。AX5402Sの場合は表示しません。

BCUボード1番 MCカード#1 総容量

BCUボード1番のMCスロット#1に接続しているMCカードの総容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。AX5402Sの場合は表示しません。

BCUボード0番 SOP 障害発生部位

BCUボード0番のSOPに表示されている障害発生部位を表示します。

BCUボード0番 SOP メッセージ識別子

BCUボード0番のSOPに表示されている障害のメッセージ識別子を表示します。

BCUボード0番 SOP インタフェース識別子

BCUボード0番のSOPに表示されている障害発生部位のインタフェース識別子を表示します。

BCUボード0番 SOP 障害メッセージ

BCUボード0番のSOPに表示されている障害のメッセージテキストを表示します。

BCUボード1番 SOP 障害発生部位

BCUボード1番のSOPに表示されている障害発生部位を表示します。AX5402Sの場合は表示しません。

BCUボード1番 SOP メッセージ識別子

BCUボード1番のSOPに表示されている障害のメッセージ識別子を表示します。AX5402Sの場合は表示しません。

BCUボード1番 SOP インタフェース識別子

BCUボード1番のSOPに表示されている障害発生部位のインタフェース識別子を表示します。AX5402Sの場合は表示しません。

BCUボード1番 SOP 障害メッセージ

BCUボード1番のSOPに表示されている障害のメッセージテキストを表示します。AX5402Sの場合は表示しません。

AX6300Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒11　表示する管理項目（AX6300Sシリーズ）

管理項目

説明

スイッチング・ソフトウェア型名

スイッチング・ソフトウェアの型名。

スイッチング・ソフトウェア略称

スイッチング・ソフトウェアの略称。

スイッチング・ソフトウェアバージョン

スイッチング・ソフトウェアのバージョン。

システムメッセージログ

運用ログ上の最新ログ情報。

MSUボード1番 CPU使用率

MSUボード1番のMIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。待機系の場合とMSUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

MSUボード2番 CPU使用率

MSUボード2番のMIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。待機系の場合とMSUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

MSUボード1番 使用メモリ容量

MSUボード1番で使用しているメモリの容量（単位：KB）。MSUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

MSUボード2番 使用メモリ容量

MSUボード2番で使用しているメモリの容量（単位：KB）。MSUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

MSUボード1番 搭載メモリ容量

MSUボード1番に搭載しているメモリの全容量（単位：KB）。MSUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

MSUボード2番 搭載メモリ容量

MSUボード2番に搭載しているメモリの全容量（単位：KB）。MSUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

MSUボード1番 SDカード 使用容量

MSUボード1番のSDスロットに接続しているSDカードの使用容量（単位：KB）。SDカード未接続の場合，'-'と表示します。MSUボード未実装の場合は表示しません。

MSUボード2番 SDカード 使用容量

MSUボード2番のSDスロットに接続しているSDカードの使用容量（単位：KB）。SDカード未接続の場合，'-'と表示します。MSUボード未実装の場合は表示しません。

MSUボード1番 SDカード 総容量

MSUボード1番のSDスロットに接続しているSDカードの総容量（単位：KB）。SDカード未接続の場合，'-'と表示します。MSUボード未実装の場合は表示しません。

MSUボード2番 SDカード 総容量

MSUボード2番のSDスロットに接続しているSDカードの総容量（単位：KB）。SDカード未接続の場合，'-'と表示します。MSUボード未実装の場合は表示しません。

MSUボード1番 SOP 障害発生部位

MSUボード1番のSOPに表示されている障害発生部位を表示します。

MSUボード1番 SOP メッセージ識別子

MSUボード1番のSOPに表示されている障害のメッセージ識別子を表示します。

MSUボード1番 SOP インタフェース識別子

MSUボード1番のSOPに表示されている障害発生部位のインタフェース識別子を表示します。

MSUボード1番 SOP 障害メッセージ

MSUボード1番のSOPに表示されている障害のメッセージテキストを表示します。

MSUボード2番 SOP 障害発生部位

MSUボード2番のSOPに表示されている障害発生部位を表示します。

MSUボード2番 SOP メッセージ識別子

MSUボード2番のSOPに表示されている障害のメッセージ識別子を表示します。

MSUボード2番 SOP インタフェース識別子

MSUボード2番のSOPに表示されている障害発生部位のインタフェース識別子を表示します。

MSUボード2番 SOP 障害メッセージ

MSUボード2番のSOPに表示されている障害のメッセージテキストを表示します。

AX6600Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒12　表示する管理項目（AX6600Sシリーズ）

管理項目

説明

スイッチング・ソフトウェア型名

スイッチング・ソフトウェアの型名。

スイッチング・ソフトウェア略称

スイッチング・ソフトウェアの略称。

スイッチング・ソフトウェアバージョン

スイッチング・ソフトウェアのバージョン。

システムメッセージログ

運用ログ上の最新ログ情報。

CSUボード1番 CPU使用率

CSUボード1番のMIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。待機系の場合とCSUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

CSUボード2番 CPU使用率

CSUボード2番のMIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。待機系の場合とCSUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

CSUボード1番 使用メモリ容量

CSUボード1番で使用しているメモリの容量（単位：KB）。CSUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

CSUボード2番 使用メモリ容量

CSUボード2番で使用しているメモリの容量（単位：KB）。CSUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

CSUボード1番 搭載メモリ容量

CSUボード1番に搭載しているメモリの全容量（単位：KB）。CSUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

CSUボード2番 搭載メモリ容量

CSUボード2番に搭載しているメモリの全容量（単位：KB）。CSUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

CSUボード1番 SDカード 使用容量

CSUボード1番のSDスロットに接続しているSDカードの使用容量（単位：KB）。SDカード未接続の場合，'-'と表示します。CSUボード未実装の場合は表示しません。

CSUボード2番 SDカード 使用容量

CSUボード2番のSDスロットに接続しているSDカードの使用容量（単位：KB）。SDカード未接続の場合，'-'と表示します。CSUボード未実装の場合は表示しません。

CSUボード1番 SDカード 総容量

CSUボード1番のSDスロットに接続しているSDカードの総容量（単位：KB）。SDカード未接続の場合，'-'と表示します。CSUボード未実装の場合は表示しません。

CSUボード2番 SDカード 総容量

CSUボード2番のSDスロットに接続しているSDカードの総容量（単位：KB）。SDカード未接続の場合，'-'と表示します。CSUボード未実装の場合は表示しません。

CSUボード1番 SOP 障害発生部位

CSUボード1番のSOPに表示されている障害発生部位を表示します。

CSUボード1番 SOP メッセージ識別子

CSUボード1番のSOPに表示されている障害のメッセージ識別子を表示します。

CSUボード1番 SOP インタフェース識別子

CSUボード1番のSOPに表示されている障害発生部位のインタフェース識別子を表示します。

CSUボード1番 SOP 障害メッセージ

CSUボード1番のSOPに表示されている障害のメッセージテキストを表示します。

CSUボード2番 SOP 障害発生部位

CSUボード2番のSOPに表示されている障害発生部位を表示します。

CSUボード2番 SOP メッセージ識別子

CSUボード2番のSOPに表示されている障害のメッセージ識別子を表示します。

CSUボード2番 SOP インタフェース識別子

CSUボード2番のSOPに表示されている障害発生部位のインタフェース識別子を表示します。

CSUボード2番 SOP 障害メッセージ

CSUボード2番のSOPに表示されている障害のメッセージテキストを表示します。

AX6700Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒13　表示する管理項目（AX6700Sシリーズ）

管理項目

説明

スイッチング・ソフトウェア型名

スイッチング・ソフトウェアの型名。

スイッチング・ソフトウェア略称

スイッチング・ソフトウェアの略称。

スイッチング・ソフトウェアバージョン

スイッチング・ソフトウェアのバージョン。

システムメッセージログ

運用ログ上の最新ログ情報。

BCUボード1番 CPU使用率

BCUボード1番のMIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。待機系の場合とBCUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

BCUボード2番 CPU使用率

BCUボード2番のMIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。待機系の場合とBCUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

BCUボード1番 使用メモリ容量

BCUボード1番で使用しているメモリの容量（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

BCUボード2番 使用メモリ容量

BCUボード2番で使用しているメモリの容量（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

BCUボード1番 搭載メモリ容量

BCUボード1番に搭載しているメモリの全容量（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

BCUボード2番 搭載メモリ容量

BCUボード2番に搭載しているメモリの全容量（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

BCUボード1番 SDカード 使用容量

BCUボード1番のSDスロットに接続しているSDカードの使用容量（単位：KB）。SDカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。

BCUボード2番 SDカード 使用容量

BCUボード2番のSDスロットに接続しているSDカードの使用容量（単位：KB）。SDカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。

BCUボード1番 SDカード 総容量

BCUボード1番のSDスロットに接続しているSDカードの総容量（単位：KB）。SDカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。

BCUボード2番 SDカード 総容量

BCUボード2番のSDスロットに接続しているSDカードの総容量（単位：KB）。SDカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。

BCUボード1番 SOP 障害発生部位

BCUボード1番のSOPに表示されている障害発生部位を表示します。

BCUボード1番 SOP メッセージ識別子

BCUボード1番のSOPに表示されている障害のメッセージ識別子を表示します。

BCUボード1番 SOP インタフェース識別子

BCUボード1番のSOPに表示されている障害発生部位のインタフェース識別子を表示します。

BCUボード1番 SOP 障害メッセージ

BCUボード1番のSOPに表示されている障害のメッセージテキストを表示します。

BCUボード2番 SOP 障害発生部位

BCUボード2番のSOPに表示されている障害発生部位を表示します。

BCUボード2番 SOP メッセージ識別子

BCUボード2番のSOPに表示されている障害のメッセージ識別子を表示します。

BCUボード2番 SOP インタフェース識別子

BCUボード2番のSOPに表示されている障害発生部位のインタフェース識別子を表示します。

BCUボード2番 SOP 障害メッセージ

BCUボード2番のSOPに表示されている障害のメッセージテキストを表示します。

AX7800Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒14　表示する管理項目（AX7800Sシリーズ）

管理項目

説明

BCUボード0番 ブートMCカード位置

BCUボード0番ブートMCカードのスロット位置を，MCスロット#0／MCスロット#1で表示します。

BCUボードが未実装の場合，BCUボード未実装と表示します。

BCUボード1番 ブートMCカード位置

BCUボード1番ブートMCカードのスロット位置を，MCスロット#0／MCスロット#1で表示します。

AX7804S（AC），AX7804S（DC）の場合は表示しません。BCUボードが未実装の場合，BCUボード未実装と表示します。

スイッチング・ソフトウェア型名

スイッチング・ソフトウェアの型名。

スイッチング・ソフトウェア略称

スイッチング・ソフトウェアの略称。

スイッチング・ソフトウェアバージョン

スイッチング・ソフトウェアのバージョン。

システムメッセージログ

運用ログ上の最新ログ情報。

BCUボード0番 CPU使用率

BCUボード0番のMIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。待機系の場合とBCUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

BCUボード1番 CPU使用率

BCUボード1番のMIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。待機系の場合とBCUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。AX7804S（AC），AX7804S（DC）の場合は表示しません。

BCUボード0番 使用メモリ容量

BCUボード0番で使用しているメモリの容量（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

BCUボード1番 使用メモリ容量

BCUボード1番で使用しているメモリの容量（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。AX7804S（AC），AX7804S（DC）の場合は表示しません。

BCUボード0番 搭載メモリ容量

BCUボード0番に搭載しているメモリの全容量（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

BCUボード1番 搭載メモリ容量

BCUボード1番に搭載しているメモリの全容量（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。AX7804S（AC），AX7804S（DC）の場合は表示しません。

BCUボード0番 MCカード#0 使用容量

BCUボード0番のMCスロット#0に接続しているMCカードの使用容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。

BCUボード0番 MCカード#1 使用容量

BCUボード0番のMCスロット#1に接続しているMCカードの使用容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。

BCUボード1番 MCカード#0 使用容量

BCUボード1番のMCスロット#0に接続しているMCカードの使用容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。AX7804S（AC），AX7804S（DC）の場合は表示しません。

BCUボード1番 MCカード#1 使用容量

BCUボード1番のMCスロット#1に接続しているMCカードの使用容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。AX7804S（AC），AX7804S（DC）の場合は表示しません。

BCUボード0番 MCカード#0 総容量

BCUボード0番のMCスロット#0に接続しているMCカードの総容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。

BCUボード0番 MCカード#1 総容量

BCUボード0番のMCスロット#1に接続しているMCカードの総容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。

BCUボード1番 MCカード#0 総容量

BCUボード1番のMCスロット#0に接続しているMCカードの総容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。AX7804S（AC），AX7804S（DC）の場合は表示しません。

BCUボード1番 MCカード#1 総容量

BCUボード1番のMCスロット#1に接続しているMCカードの総容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。AX7804S（AC），AX7804S（DC）の場合は表示しません。

BCUボード0番 SOP 障害発生部位

BCUボード0番のSOPに表示されている障害発生部位を表示します。

BCUボード0番 SOP メッセージ識別子

BCUボード0番のSOPに表示されている障害のメッセージ識別子を表示します。

BCUボード0番 SOP インタフェース識別子

BCUボード0番のSOPに表示されている障害発生部位のインタフェース識別子を表示します。

BCUボード0番 SOP 障害メッセージ

BCUボード0番のSOPに表示されている障害のメッセージテキストを表示します。

BCUボード1番 SOP 障害発生部位

BCUボード1番のSOPに表示されている障害発生部位を表示します。AX7804S（AC），AX7804S（DC）の場合は表示しません。

BCUボード1番 SOP メッセージ識別子

BCUボード1番のSOPに表示されている障害のメッセージ識別子を表示します。AX7804S（AC），AX7804S（DC）の場合は表示しません。

BCUボード1番 SOP インタフェース識別子

BCUボード1番のSOPに表示されている障害発生部位のインタフェース識別子を表示します。AX7804S（AC），AX7804S（DC）の場合は表示しません。

BCUボード1番 SOP 障害メッセージ

BCUボード1番のSOPに表示されている障害のメッセージテキストを表示します。AX7804S（AC），AX7804S（DC）の場合は表示しません。

AX8300Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒15　表示する管理項目（AX8300Sシリーズ）

管理項目

説明

ソフトウェア型名

運用中のソフトウェアの型名。

ソフトウェア略称

運用中のソフトウェアの略称。

障害メッセージテキスト

障害のメッセージテキスト。

障害情報がない場合は表示しません。

BCUボード1番ソフトウェアバージョン

BCUボード1番のソフトウェアバージョン。

BCUボードが未実装の場合は表示しません。

BCUボード2番ソフトウェアバージョン

BCUボード2番のソフトウェアバージョン。

BCUボードが未実装の場合は表示しません。

BCUボード1番 CPU使用率（BCU-CPU）

BCUボード1番に搭載されたCPU（BCU-CPU）のMIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード1番 CPU使用率（PA）

BCUボード1番に搭載されたCPU（PA）のMIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。待機系の場合とBCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 CPU使用率（BCU-CPU）

BCUボード2番に搭載されたCPU（BCU-CPU）のMIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 CPU使用率（PA）

BCUボード2番に搭載されたCPU（PA）のMIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。待機系の場合とBCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード1番 使用メモリサイズ（BCU-CPU）

BCUボード1番に搭載されたCPU（BCU-CPU）の使用メモリサイズ（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合， '-'と表示します。

BCUボード1番 使用メモリサイズ（PA）

BCUボード1番に搭載されたCPU（PA）の使用メモリサイズ（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 使用メモリサイズ（BCU-CPU）

BCUボード2番に搭載されたCPU（BCU-CPU）の使用メモリサイズ（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合， '-'と表示します。

BCUボード2番 使用メモリサイズ（PA）

BCUボード2番に搭載されたCPU（PA）の使用メモリサイズ（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード1番 搭載メモリサイズ（BCU-CPU）

BCUボード1番に搭載されたCPU（BCU-CPU）の搭載メモリサイズ（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード1番 搭載メモリサイズ（PA）

BCUボード1番に搭載されたCPU（PA）の搭載メモリサイズ（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 搭載メモリサイズ（BCU-CPU）

BCUボード2番に搭載されたCPU（BCU-CPU）の搭載メモリサイズ（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 搭載メモリサイズ（PA）

BCUボード2番に搭載されたCPU（PA）の搭載メモリサイズ（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード1番 フラッシュメモリ使用容量

BCUボード1番の内蔵フラッシュメモリ上のファイルシステム使用容量（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 フラッシュメモリ使用容量

BCUボード2番の内蔵フラッシュメモリ上のファイルシステム使用容量（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード1番 フラッシュメモリ総容量

BCUボード1番の内蔵フラッシュメモリ上のファイルシステム使用容量と未使用容量の合計（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 フラッシュメモリ総容量

BCUボード2番の内蔵フラッシュメモリ上のファイルシステム使用容量と未使用容量の合計（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード1番 SDカード使用容量

BCUボード1番のSDカードスロットに接続しているSDカードの使用容量（単位：KB）。SDカードが未接続またはBCUボード未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 SDカード使用容量

BCUボード2番のSDカードスロットに接続しているSDカードの使用容量（単位：KB）。SDカードが未接続またはBCUボード未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード1番 SDカード総容量

BCUボード1番のSDカードスロットに接続しているSDカードの総容量（単位：KB）。SDカードが未接続またはBCUボード未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 SDカード総容量

BCUボード2番のSDカードスロットに接続しているSDカードの総容量（単位：KB）。SDカードが未接続またはBCUボード未実装の場合，'-'と表示します。

所要電力

装置の所要電力（単位：1mW）。

余剰電力（全体）

装置の余剰電力（単位：1mW）。

余剰電力（全体：冗長確保後）

電源ユニット冗長を確保した上での装置の余剰電力（単位：1mW）。

電源ユニットが搭載されていないなどで冗長構成になっていない場合，値がマイナス値で表示されることがあります。

余剰電力（給電系統A）

給電系統Aの余剰電力（単位：1mW）。

電源ユニットが搭載されていない場合，値がマイナス値で表示されることがあります。

余剰電力（給電系統B）

給電系統Bの余剰電力（単位：1mW）。

電源ユニットが搭載されていない場合，値がマイナス値で表示されることがあります。

AX8600Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒16　表示する管理項目（AX8600Sシリーズ）

管理項目

説明

ソフトウェア型名

運用中のソフトウェアの型名。

ソフトウェア略称

運用中のソフトウェアの略称。

障害メッセージテキスト

障害のメッセージテキスト。

障害情報がない場合は表示しません。

BCUボード1番ソフトウェアバージョン

BCUボード1番のソフトウェアバージョン。

BCUボードが未実装の場合は表示しません。

BCUボード2番ソフトウェアバージョン

BCUボード2番のソフトウェアバージョン。

BCUボードが未実装の場合は表示しません。

BCUボード1番 CPU使用率（BCU-CPU）

BCUボード1番に搭載されたCPU（BCU-CPU）のMIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード1番 CPU使用率（PA）

BCUボード1番に搭載されたCPU（PA）のMIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。待機系の場合とBCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 CPU使用率（BCU-CPU）

BCUボード2番に搭載されたCPU（BCU-CPU）のMIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 CPU使用率（PA）

BCUボード2番に搭載されたCPU（PA）のMIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。待機系の場合とBCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード1番 使用メモリサイズ（BCU-CPU）

BCUボード1番に搭載されたCPU（BCU-CPU）の使用メモリサイズ（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合， '-'と表示します。

BCUボード1番 使用メモリサイズ（PA）

BCUボード1番に搭載されたCPU（PA）の使用メモリサイズ（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 使用メモリサイズ（BCU-CPU）

BCUボード2番に搭載されたCPU（BCU-CPU）の使用メモリサイズ（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合， '-'と表示します。

BCUボード2番 使用メモリサイズ（PA）

BCUボード2番に搭載されたCPU（PA）の使用メモリサイズ（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード1番 搭載メモリサイズ（BCU-CPU）

BCUボード1番に搭載されたCPU（BCU-CPU）の搭載メモリサイズ（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード1番 搭載メモリサイズ（PA）

BCUボード1番に搭載されたCPU（PA）の搭載メモリサイズ（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 搭載メモリサイズ（BCU-CPU）

BCUボード2番に搭載されたCPU（BCU-CPU）の搭載メモリサイズ（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 搭載メモリサイズ（PA）

BCUボード2番に搭載されたCPU（PA）の搭載メモリサイズ（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード1番 フラッシュメモリ使用容量

BCUボード1番の内蔵フラッシュメモリ上のファイルシステム使用容量（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 フラッシュメモリ使用容量

BCUボード2番の内蔵フラッシュメモリ上のファイルシステム使用容量（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード1番 フラッシュメモリ総容量

BCUボード1番の内蔵フラッシュメモリ上のファイルシステム使用容量と未使用容量の合計（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 フラッシュメモリ総容量

BCUボード2番の内蔵フラッシュメモリ上のファイルシステム使用容量と未使用容量の合計（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード1番 SDカード使用容量

BCUボード1番のSDカードスロットに接続しているSDカードの使用容量（単位：KB）。SDカードが未接続またはBCUボード未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 SDカード使用容量

BCUボード2番のSDカードスロットに接続しているSDカードの使用容量（単位：KB）。SDカードが未接続またはBCUボード未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード1番 SDカード総容量

BCUボード1番のSDカードスロットに接続しているSDカードの総容量（単位：KB）。SDカードが未接続またはBCUボード未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 SDカード総容量

BCUボード2番のSDカードスロットに接続しているSDカードの総容量（単位：KB）。SDカードが未接続またはBCUボード未実装の場合，'-'と表示します。

所要電力

装置の所要電力（単位：1mW）。

余剰電力（全体）

装置の余剰電力（単位：1mW）。

余剰電力（全体：冗長確保後）

電源ユニット冗長を確保した上での装置の余剰電力（単位：1mW）。

電源ユニットが搭載されていないなどで冗長構成になっていない場合，値がマイナス値で表示されることがあります。

余剰電力（給電系統A）

給電系統Aの余剰電力（単位：1mW）。

電源ユニットが搭載されていない場合，値がマイナス値で表示されることがあります。

余剰電力（給電系統B）

給電系統Bの余剰電力（単位：1mW）。

電源ユニットが搭載されていない場合，値がマイナス値で表示されることがあります。

AX2000Rシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒17　表示する管理項目（AX2000Rシリーズ）

管理項目

説明

ブートMCカード位置

ブートMCカードのスロット位置を，MCスロット#0／MCスロット#1で表示します。

ルーティング・ソフトウェア型名

ルーティング・ソフトウェアの型名。

ルーティング・ソフトウェア略称

ルーティング・ソフトウェアの略称。

ルーティング・ソフトウェアバージョン

ルーティング・ソフトウェアのバージョン。

システムメッセージログ

運用ログ上の最新ログ情報。

CPU使用率

MIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。

使用メモリ容量

使用しているメモリの容量（単位：KB）。

搭載メモリ容量

搭載しているメモリの全容量（単位：KB）。

MCカード#0 使用容量

MCスロット#0に接続しているMCカードの使用容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。

MCカード#1 使用容量

MCスロット#1に接続しているMCカードの使用容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。

MCカード#0 総容量

MCスロット#0に接続しているMCカードの総容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。

MCカード#1 総容量

MCスロット#1に接続しているMCカードの総容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。

AX7800Rシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒18　表示する管理項目（AX7800Rシリーズ）

管理項目

説明

BCUボード0番 ブートMCカード位置

BCUボード0番ブートMCカードのスロット位置を，MCスロット#0／MCスロット#1で表示します。

BCUボードが未実装の場合，BCUボード未実装と表示します。

BCUボード1番 ブートMCカード位置

BCUボード1番ブートMCカードのスロット位置を，MCスロット#0／MCスロット#1で表示します。

AX7804R（AC）の場合は表示しません。BCUボードが未実装の場合，BCUボード未実装と表示します。

ルーティング・ソフトウェア型名

ルーティング・ソフトウェアの型名。

ルーティング・ソフトウェア略称

ルーティング・ソフトウェアの略称。

ルーティング・ソフトウェアバージョン

ルーティング・ソフトウェアのバージョン。

システムメッセージログ

運用ログ上の最新ログ情報。

BCUボード0番 CPU使用率

BCUボード0番のMIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。待機系の場合とBCUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

BCUボード1番 CPU使用率

BCUボード1番のMIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。待機系の場合とBCUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。AX7804R（AC）の場合は表示しません。

BCUボード0番 使用メモリ容量

BCUボード0番で使用しているメモリの容量（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

BCUボード1番 使用メモリ容量

BCUボード1番で使用しているメモリの容量（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。AX7804R（AC）の場合は表示しません。

BCUボード0番 搭載メモリ容量

BCUボード0番に搭載しているメモリの全容量（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。

BCUボード1番 搭載メモリ容量

BCUボード1番に搭載しているメモリの全容量（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，0または'-'と表示します。AX7804R（AC）の場合は表示しません。

BCUボード0番 MCカード#0 使用容量

BCUボード0番のMCスロット#0に接続しているMCカードの使用容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。

BCUボード0番 MCカード#1 使用容量

BCUボード0番のMCスロット#1に接続しているMCカードの使用容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。

BCUボード1番 MCカード#0 使用容量

BCUボード1番のMCスロット#0に接続しているMCカードの使用容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。AX7804R（AC）の場合は表示しません。

BCUボード1番 MCカード#1 使用容量

BCUボード1番のMCスロット#1に接続しているMCカードの使用容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。AX7804R（AC）の場合は表示しません。

BCUボード0番 MCカード#0 総容量

BCUボード0番のMCスロット#0に接続しているMCカードの総容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。

BCUボード0番 MCカード#1 総容量

BCUボード0番のMCスロット#1に接続しているMCカードの総容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。

BCUボード1番 MCカード#0 総容量

BCUボード1番のMCスロット#0に接続しているMCカードの総容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。AX7804R（AC）の場合は表示しません。

BCUボード1番 MCカード#1 総容量

BCUボード1番のMCスロット#1に接続しているMCカードの総容量（単位：KB）。MCカード未接続の場合，'-'と表示します。BCUボード未実装の場合は表示しません。AX7804R（AC）の場合は表示しません。

BCUボード0番 SOP 障害発生部位

BCUボード0番のSOPに表示されている障害発生部位を表示します。

BCUボード0番 SOP メッセージ識別子

BCUボード0番のSOPに表示されている障害のメッセージ識別子を表示します。

BCUボード0番 SOP インタフェース識別子

BCUボード0番のSOPに表示されている障害発生部位のインタフェース識別子を表示します。

BCUボード0番 SOP 障害メッセージ

BCUボード0番のSOPに表示されている障害のメッセージテキストを表示します。

BCUボード1番 SOP 障害発生部位

BCUボード1番のSOPに表示されている障害発生部位を表示します。AX7804R（AC）の場合は表示しません。

BCUボード1番 SOP メッセージ識別子

BCUボード1番のSOPに表示されている障害のメッセージ識別子を表示します。AX7804R（AC）の場合は表示しません。

BCUボード1番 SOP インタフェース識別子

BCUボード1番のSOPに表示されている障害発生部位のインタフェース識別子を表示します。AX7804R（AC）の場合は表示しません。

BCUボード1番 SOP 障害メッセージ

BCUボード1番のSOPに表示されている障害のメッセージテキストを表示します。AX7804R（AC）の場合は表示しません。

AX8600Rシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒19　表示する管理項目（AX8600Rシリーズ）

管理項目

説明

ソフトウェア型名

運用中のソフトウェアの型名。

ソフトウェア略称

運用中のソフトウェアの略称。

障害メッセージテキスト

障害のメッセージテキスト。

障害情報がない場合は表示しません。

BCUボード1番ソフトウェアバージョン

BCUボード1番のソフトウェアバージョン。

BCUボードが未実装の場合は表示しません。

BCUボード2番ソフトウェアバージョン

BCUボード2番のソフトウェアバージョン。

BCUボードが未実装の場合は表示しません。

BCUボード1番 CPU使用率（BCU-CPU）

BCUボード1番に搭載されたCPU（BCU-CPU）のMIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード1番 CPU使用率（PA）

BCUボード1番に搭載されたCPU（PA）のMIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。待機系の場合とBCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 CPU使用率（BCU-CPU）

BCUボード2番に搭載されたCPU（BCU-CPU）のMIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 CPU使用率（PA）

BCUボード2番に搭載されたCPU（PA）のMIB値取得前1分間のCPU利用率（単位：％）。待機系の場合とBCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード1番 使用メモリサイズ（BCU-CPU）

BCUボード1番に搭載されたCPU（BCU-CPU）の使用メモリサイズ（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合， '-'と表示します。

BCUボード1番 使用メモリサイズ（PA）

BCUボード1番に搭載されたCPU（PA）の使用メモリサイズ（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 使用メモリサイズ（BCU-CPU）

BCUボード2番に搭載されたCPU（BCU-CPU）の使用メモリサイズ（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合， '-'と表示します。

BCUボード2番 使用メモリサイズ（PA）

BCUボード2番に搭載されたCPU（PA）の使用メモリサイズ（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード1番 搭載メモリサイズ（BCU-CPU）

BCUボード1番に搭載されたCPU（BCU-CPU）の搭載メモリサイズ（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード1番 搭載メモリサイズ（PA）

BCUボード1番に搭載されたCPU（PA）の搭載メモリサイズ（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 搭載メモリサイズ（BCU-CPU）

BCUボード2番に搭載されたCPU（BCU-CPU）の搭載メモリサイズ（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 搭載メモリサイズ（PA）

BCUボード2番に搭載されたCPU（PA）の搭載メモリサイズ（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード1番 フラッシュメモリ使用容量

BCUボード1番の内蔵フラッシュメモリ上のファイルシステム使用容量（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 フラッシュメモリ使用容量

BCUボード2番の内蔵フラッシュメモリ上のファイルシステム使用容量（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード1番 フラッシュメモリ総容量

BCUボード1番の内蔵フラッシュメモリ上のファイルシステム使用容量と未使用容量の合計（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 フラッシュメモリ総容量

BCUボード2番の内蔵フラッシュメモリ上のファイルシステム使用容量と未使用容量の合計（単位：KB）。BCUボードが未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード1番 SDカード使用容量

BCUボード1番のSDカードスロットに接続しているSDカードの使用容量（単位：KB）。SDカードが未接続またはBCUボード未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 SDカード使用容量

BCUボード2番のSDカードスロットに接続しているSDカードの使用容量（単位：KB）。SDカードが未接続またはBCUボード未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード1番 SDカード総容量

BCUボード1番のSDカードスロットに接続しているSDカードの総容量（単位：KB）。SDカードが未接続またはBCUボード未実装の場合，'-'と表示します。

BCUボード2番 SDカード総容量

BCUボード2番のSDカードスロットに接続しているSDカードの総容量（単位：KB）。SDカードが未接続またはBCUボード未実装の場合，'-'と表示します。

所要電力

装置の所要電力（単位：1mW）。

余剰電力（全体）

装置の余剰電力（単位：1mW）。

余剰電力（全体：冗長確保後）

電源ユニット冗長を確保した上での装置の余剰電力（単位：1mW）。

電源ユニットが搭載されていないなどで冗長構成になっていない場合，値がマイナス値で表示されることがあります。

余剰電力（給電系統A）

給電系統Aの余剰電力（単位：1mW）。

電源ユニットが搭載されていない場合，値がマイナス値で表示されることがあります。

余剰電力（給電系統B）

給電系統Bの余剰電力（単位：1mW）。

電源ユニットが搭載されていない場合，値がマイナス値で表示されることがあります。

KDNL702P-I

ホスト名称：ホスト名称

番号番NIFボード，Line番号番の管理情報

　Ifインデックス番号番：

管理情報群

　　：

要因

メニューの［一覧］で，ポートの管理情報表示を選択した場合に表示されます。

管理情報群には，管理項目ごとに，管理項目名称と管理項目MIB値を対にして情報を表示します。

AX260Aシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒20　表示する管理項目（AX260Aシリーズ）

管理項目

説明

Line状態

該当するLineの状態。

受信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したオクテット数の合計。

送信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したオクテット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

AX1200Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒21　表示する管理項目（AX1200Sシリーズ）

管理項目

説明

Line状態

該当するLineの状態。

受信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したオクテット数の合計。

送信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したオクテット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

AX2100Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒22　表示する管理項目（AX2100Sシリーズ）

管理項目

説明

Line状態

該当するLineの状態。

Line種別

該当するLineの種別（SFPポートの場合だけ表示します）。

受信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したオクテット数の合計。

送信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したオクテット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

AX2200Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒23　表示する管理項目（AX2200Sシリーズ）

管理項目

説明

Line状態

該当するLineの状態。

受信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したオクテット数の合計。

送信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したオクテット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

AX2400Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒24　表示する管理項目（AX2400Sシリーズ）

管理項目

説明

Line状態

該当するLineの状態。

受信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したオクテット数の合計。

送信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したオクテット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

AX2500Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒25　表示する管理項目（AX2500Sシリーズ）

管理項目

説明

Line状態

該当するLineの状態。

受信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したオクテット数の合計。

送信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したオクテット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

AX3600Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒26　表示する管理項目（AX3600Sシリーズ）

管理項目

説明

Line状態

該当するLineの状態。

Line種別

該当するLineの種別（AX3630S-24S2XW，AX3640S-24SW，AX3640S-24S2XW，AX3650S-20S6XWのSFPポート，AX3650S-48T4XWのSFP+ポートの場合だけ表示します）。

マネージメントポートの状態

マネージメントポートの状態（AX3660Sシリーズのマネージメントポートの場合だけ表示します）。

受信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したオクテット数の合計。

送信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したオクテット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

AX3800Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒27　表示する管理項目（AX3800Sシリーズ）

管理項目

説明

Line状態

該当するLineの状態。

Line種別

該当するLineの種別（SFP+ポート，QSFP+ポートの場合だけ表示します）。

受信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したオクテット数の合計。

送信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したオクテット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

AX4600Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒28　表示する管理項目（AX4600Sシリーズ）

管理項目

説明

Line状態

該当するLineの状態。

Line種別

該当するLineの種別（SFPポート，SFP+ポートの場合だけ表示します）。

受信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したオクテット数の合計。

送信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したオクテット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

AX5400Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒29　表示する管理項目（AX5400Sシリーズ）

管理項目

説明

Line状態

該当するLineの状態。

受信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したオクテット数の合計。

送信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したオクテット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

IPv6受信データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信した，データグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6受信破棄データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したデータグラム数のうちで，破棄されたデータグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6送信データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信した，データグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6送信破棄データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したデータグラム数のうちで，破棄されたデータグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6アドレス

該当するLineのIPv6アドレス。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv4アドレス

該当するLineのIPv4アドレス。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合には，0.0.0.0と表示します。

AX6300Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒30　表示する管理項目（AX6300Sシリーズ）

管理項目

説明

Line状態

該当するLineの状態。

Line種別

該当するLineの種別（NH1G-16S，NH1G-24S，またはNK1GS-8MのSFPポートの場合だけ表示します）。

受信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したオクテット数の合計。

送信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したオクテット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

AX6600Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒31　表示する管理項目（AX6600Sシリーズ）

管理項目

説明

Line状態

該当するLineの状態。

Line種別

該当するLineの種別（NK1G-24S，NK1GS-8MのSFPポートの場合だけ表示します）。

受信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したオクテット数の合計。

送信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したオクテット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

AX6700Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒32　表示する管理項目（AX6700Sシリーズ）

管理項目

説明

Line状態

該当するLineの状態。

Line種別

該当するLineの種別（NK1G-24SのSFPポート，NK1GS-8MのSFPポートの場合だけ表示します）。

受信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したオクテット数の合計。

送信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したオクテット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

AX7800Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒33　表示する管理項目（AX7800Sシリーズ）

管理項目

説明

Line状態

該当するLineの状態。

受信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したオクテット数の合計。

送信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したオクテット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

IPv6受信データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信した，データグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6受信破棄データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したデータグラム数のうちで，破棄されたデータグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6送信データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信した，データグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6送信破棄データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したデータグラム数のうちで，破棄されたデータグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6アドレス

該当するLineのIPv6アドレス。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv4アドレス

該当するLineのIPv4アドレス。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合には，0.0.0.0と表示します。

AX8300Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒34　表示する管理項目（AX8300Sシリーズ）

管理項目

説明

Line状態

該当するLineの状態。

Line種別

該当するLineの種別（SFPポート，SFP+ポート，QSFP+ポートの場合だけ表示します）。

受信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したオクテット数の合計。

送信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したオクテット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

IPv6受信データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信した，データグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6受信破棄データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したデータグラム数のうちで，破棄されたデータグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6送信データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信した，データグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6送信破棄データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したデータグラム数のうちで，破棄されたデータグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6アドレス

該当するLineのIPv6アドレス。該当するLineにIPv6アドレスを割り当てられている場合にだけ表示します。

IPv4アドレス

該当するLineのIPv4アドレス。

AX8600Sシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒35　表示する管理項目（AX8600Sシリーズ）

管理項目

説明

Line状態

該当するLineの状態。

Line種別

該当するLineの種別（SFPポート，SFP+ポート，CFPポートの場合だけ表示します）。

受信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したオクテット数の合計。

送信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したオクテット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

IPv6受信データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信した，データグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6受信破棄データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したデータグラム数のうちで，破棄されたデータグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6送信データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信した，データグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6送信破棄データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したデータグラム数のうちで，破棄されたデータグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6アドレス

該当するLineのIPv6アドレス。該当するLineにIPv6アドレスを割り当てられている場合にだけ表示します。

IPv4アドレス

該当するLineのIPv4アドレス。

AX2000Rシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒36　表示する管理項目（AX2000Rシリーズ）

管理項目

説明

Line状態

該当するLineの状態。

受信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したオクテット数の合計。

送信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したオクテット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

IPv6受信データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信した，データグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6受信破棄データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したデータグラム数のうちで，破棄されたデータグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6送信データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信した，データグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6送信破棄データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したデータグラム数のうちで，破棄されたデータグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6アドレス

該当するLineのIPv6アドレス。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv4アドレス

該当するLineのIPv4アドレス。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合には，0.0.0.0と表示します。

AX7800Rシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒37　表示する管理項目（AX7800Rシリーズ）

管理項目

説明

Line状態

該当するLineの状態。

受信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したオクテット数の合計。

送信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したオクテット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

IPv6受信データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信した，データグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6受信破棄データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したデータグラム数のうちで，破棄されたデータグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6送信データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信した，データグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6送信破棄データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したデータグラム数のうちで，破棄されたデータグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6アドレス

該当するLineのIPv6アドレス。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv4アドレス

該当するLineのIPv4アドレス。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合には，0.0.0.0と表示します。

AX8600Rシリーズの場合に表示する管理項目を次に示します。

表5‒38　表示する管理項目（AX8600Rシリーズ）

管理項目

説明

Line状態

該当するLineの状態。

Line種別

該当するLineの種別（SFPポート，SFP+ポート，CFPポートの場合だけ表示します）。

受信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したオクテット数の合計。

送信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したオクテット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

IPv6受信データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信した，データグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6受信破棄データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して受信したデータグラム数のうちで，破棄されたデータグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6送信データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信した，データグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6送信破棄データグラム数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するLineを介して送信したデータグラム数のうちで，破棄されたデータグラム数の合計。該当するLineにIPv6アドレスを設定している場合にだけ表示します。

IPv6アドレス

該当するLineのIPv6アドレス。該当するLineにIPv6アドレスを割り当てられている場合にだけ表示します。

IPv4アドレス

該当するLineのIPv4アドレス。

KDNL800P-E

メモリ不足が発生しました。

KDNL802P-E

ビットマップファイル（名称）が不正です。

要因

カスタマイズファイル中のリソース定義で設定したビットマップファイルについて次のことが考えられます。

ファイルがない。

オープンできない。

内容が不正。

対処

リソース定義を修正したあと，パネル操作機能を起動し直してください。

KDNL815P-E

［名称に対する］［処理種別処理中に］［｛SNMP｛get｜set｜get next｝要求で｜関数名()で｝］エラーが発生しました。

・原因：原因

［・errno：エラーコード（理由）］

［・オブジェクトID：オブジェクトID］

［・レジストリー：レジストリーキー，または値エントリー］

［・ファイル：ファイル名］

具体的なメッセージの要因と対処を次に示します。

原因：エージェントからの応答が不正です。

要因

エージェントから予期しない応答が返りました。

〜一覧処理中にSNMP get要求でエラーが発生しました。

原因：SNMP：Variable does not exist or access is denied

要因

ノードの機器構成が変更されました。

対処

機器構成が変更された場合は，パネル操作機能を再起動してください。

〜表示処理中にSnmpSendMsg()でエラーが発生しました。

原因：(199) Undefined TL error

対処

ネットワーク接続が無効な場合は有効にしてください。

上記以外のメッセージの場合

対処

オンラインマニュアルを参照してください。

KDNL900P-E

関数名()の引数が不正です。

対処

システム管理者に連絡してください。

付録

付録A　フォルダ一覧

Network Element Manager for AX Seriesで使用するフォルダ名を次の表に示します。

表A‒1　Network Element Manager for AX Seriesで使用するフォルダ一覧

内容

フォルダ名

パネル定義格納フォルダ

インストールフォルダ¥any

インストールフォルダ¥app-defaults

インストールフォルダ¥bitmaps

インストールフォルダ¥etc

インストールフォルダ¥help

インストールフォルダ¥image

インストールフォルダ¥jp

インストールフォルダ¥nls

インストールフォルダ¥sysobjectid

コマンド格納フォルダ

インストールフォルダ¥bin

JREファイル格納フォルダ

インストールフォルダ¥PP¥uCPSB

ログ格納フォルダ

インストールフォルダ¥log

付録B　各バージョンの変更内容

ここでは，バージョンごとに変更点を説明します。

付録B.1　12-00の変更内容

ネットワーク管理基盤として，Micro Focus NNMi 10.50以降およびJP1/NNMi 12-00以降に対応しました。

リソース管理基盤として，JP1/SSO 12-00以降に対応しました。

AX260Aシリーズに対応しました。対応した機器は以下の通りです。

AX260A-08T，AX260A-08TF

AX8300Sシリーズの対応機器を追加しました。対応した機器は以下の通りです。

AX8304S

Windows Server 2008 R2のサポートを中止しました。

付録B.2　11-50の変更内容

AX2100Sシリーズに対応しました。対応した機器は以下の通りです。

AX2130SS-24T，AX2130SS-24P

AX2500Sシリーズの対応機器を追加しました。対応した機器は以下の通りです。

AX2530S-08P，AX2530S-48P2X

AX3600Sシリーズに対応しました。対応した機器は以下の通りです。

AX3660S-24T4XW，AX3660S-48T4XW，AX3660S-48X4QW，AX3660S-48XT4QW

AX3800Sシリーズの対応機器を追加しました。対応した機器は以下の通りです。

AX3830S-32X4QW

AX8300Sシリーズに対応しました。対応した機器は以下の通りです。

AX8308S

付録B.3　11-00の変更内容

ネットワーク管理基盤として，HP NNMi 10.0x Patch 1およびJP1/NNMi 11-00に対応しました。

リソース管理基盤として，JP1/SSO 11-00以降に対応しました。

AX4600Sシリーズに対応しました。対応した機器は以下の通りです。

AX4630S-4M

AX8600Sシリーズに対応しました。対応した機器は以下の通りです。

AX8608S，AX8616S，AX8632S

AX8600Rシリーズの対応機器を追加しました。対応した機器は以下の通りです。

AX8608R，AX8632R

付録B.4　10-50の変更内容

機器を追加しました。対応した機器は以下の通りです。

AX8616R

AX3800Sシリーズの対応機器を追加しました。対応した機器は以下の通りです。

AX3830S-44X4QS

付録B.5　10-10の変更内容

機器を追加しました。対応した機器は以下の通りです。

AX2230S-24T，AX2230S-24P

AX3800Sシリーズの対応機器を追加しました。対応した機器は以下の通りです。

AX3830S-44X4QW

付録B.6　10-00の変更内容

機器を追加しました。対応した機器は以下の通りです。

AX2530S-24T4X，AX2530S-48T2X

AX3800Sシリーズの対応機器を追加しました。対応した機器は以下の通りです。

AX3830S-44XW

IPv6に対応しました。

付録B.7　09-50の変更内容

AX2500Sシリーズの対応機器を追加しました。対応した機器は以下の通りです。

AX2530S-24T，AX2530S-24S4X，AX2530S-48T

AX3600Sシリーズの対応機器を追加しました。対応した機器は以下の通りです。

AX3650S-20S6XW，AX3650S-24T6XW，AX3650S-48T4XW

付録B.8　09-10の変更内容

AX1200Sシリーズの対応機器を追加しました。対応した機器は以下の通りです。

AX1250S-24T2C

付録B.9　09-00の変更内容

グラフ機能のサポートを中止しました。

HP-UXおよびSolarisのサポートを中止しました。

パネル画面の表示方法を変更しました。

AX1200Sシリーズの対応機器を追加しました。対応した機器は以下の通りです。

AX1240S-24T2C，AX1240S-24P2C，AX1240S-48T2C

AX6600Sシリーズに対応しました。対応した機器は以下の通りです。

AX6604S，AX6608S

付録B.10　08-50の変更内容

AX1200Sシリーズの対応機器を追加しました。対応した機器は以下の通りです。

AX1230S-24P2C，AX1230S-48T2C

AX3600Sシリーズの対応機器を追加しました。対応した機器は以下の通りです。

AX3640S-24T，AX3640S-24SW，AX3640S-24S2XW，AX3640S-24TW，AX3640S-24T2XW，AX3640S-48TW，AX3640S-48T2XW

AX6300Sシリーズに対応しました。対応した機器は以下の通りです。

AX6304S，AX6308S

AX6700Sシリーズに対応しました。対応した機器は以下の通りです。

AX6708S

付録B.11　08-10の変更内容

AX1200Sシリーズに対応しました。対応した機器は以下の通りです。

AX1230S-24T2C

AX2400Sシリーズに対応しました。対応した機器は以下の通りです。

AX2430S-24T，AX2430S-48T，AX2430S-48T2X

AX3600Sシリーズに対応しました。対応した機器は以下の通りです。

AX3630S-24T，AX3630S-24P，AX3630S-24S2XW，AX3630S-48TW，AX3630S-48T2XW

付録B.12　08-00の変更内容

ネットワーク管理基盤として，HP OpenView NNM 7.5およびJP1/Cm2/NNM 08-00以降に対応しました。

リソース管理基盤として，JP1/Cm2/SSO 08-00以降に対応しました。

AX2400Sシリーズに対応しました。

AX3600Sシリーズに対応しました。

AX2000Rシリーズに対応しました。

AX7800Rシリーズに対応しました。

索引

A

AXシリーズ[1]

AXシリーズリソースに対するMIBオブジェクト[1]

B

background[1]

backgroundImage[1]

backgroundLight[1]

BCUボードの状態表示〔AX5400Sシリーズ〕[1]

BCUボードの状態表示〔AX6700Sシリーズ〕[1]

BCUボードの状態表示〔AX7800Rシリーズ〕[1]

BCUボードの状態表示〔AX7800Sシリーズ〕[1]

BCUボードの状態表示〔AX8300Sシリーズ〕[1]

BCUボードの状態表示〔AX8600Rシリーズ〕[1]

BCUボードの状態表示〔AX8600Sシリーズ〕[1]

bitmap[1]

bitmapBackground[1]

bitmapBackgroundLight[1]

bitmapForeground[1]

bitmapForegroundLight[1]

BSUボードの状態表示〔AX5400Sシリーズ〕[1]

BSUボードの状態表示〔AX6700Sシリーズ〕[1]

C

communityNameForGet[1]

CONSOLE(10BASE-T/100BASE-TX)ポートの状態表示〔AX7800Rシリーズ〕[1]

CONSOLE(10BASE-T/100BASE-TX)ポートの状態表示〔AX7800Sシリーズ〕[1]

CP STATUS LEDの状態表示〔AX5400Sシリーズ〕[1]

CP STATUS LEDの状態表示〔AX7800Rシリーズ〕[1]

CP STATUS LEDの状態表示〔AX7800Sシリーズ〕[1]

CSUボードの状態表示〔AX6600Sシリーズ〕[1]

F

FANユニットの状態表示〔AX4600Sシリーズ〕[1]

FANユニットの状態表示〔AX6300Sシリーズ〕[1]

FANユニットの状態表示〔AX6600Sシリーズ〕[1]

FANユニットの状態表示〔AX6700Sシリーズ〕[1]

FANユニットの状態表示〔AX8300Sシリーズ〕[1]

FANユニットの状態表示〔AX8600Rシリーズ〕[1]

FANユニットの状態表示〔AX8600Sシリーズ〕[1]

foggyBitmap[1]

I

imageAdjustmentColor[1]

imageAdjustmentColorLight[1]

M

MAINTENANCE PORTの状態表示[1]

MANAGEMENTポートの状態表示〔AX6300Sシリーズ〕[1]

MANAGEMENTポートの状態表示〔AX6600Sシリーズ〕[1]

MANAGEMENTポートの状態表示〔AX6700Sシリーズ〕[1]

minimumPollingInterval[1]

MSUボードの状態表示〔AX6300Sシリーズ〕[1]

N

Network Element Manager for AX SeriesがサポートするBCU，BSU，NIFボードの一覧〔AX5400Sシリーズ〕[1]

Network Element Manager for AX SeriesがサポートするBCU，BSU，NIFボードの一覧〔AX6700Sシリーズ〕[1]

Network Element Manager for AX SeriesがサポートするBCU，PRU，NIFボードの一覧〔AX7800Rシリーズ〕[1]

Network Element Manager for AX SeriesがサポートするBCU，PRU，SFU，NIFボードの一覧〔AX8600Rシリーズ〕[1]

Network Element Manager for AX SeriesがサポートするBCU，PSU，NIFボードの一覧〔AX7800Sシリーズ〕[1]

Network Element Manager for AX SeriesがサポートするBCU，PSU，NIFボードの一覧〔AX8300Sシリーズ〕[1]

Network Element Manager for AX SeriesがサポートするBCU，PSU，SFU，NIFボードの一覧〔AX8600Sシリーズ〕[1]

Network Element Manager for AX SeriesがサポートするCSU，NIFボードの一覧〔AX6600Sシリーズ〕[1]

Network Element Manager for AX SeriesがサポートするMSU，NIFボードの一覧〔AX6300Sシリーズ〕[1]

Network Element Manager for AX SeriesがサポートするNIFボードの一覧〔AX4600Sシリーズ〕[1]

Network Element Manager for AX SeriesがサポートするRM，NIFボードの一覧〔AX2000Rシリーズ〕[1]

Network Element Manager for AX Seriesでするフォルダ一覧[1]

Network Element Manager for AX Seriesの機能[1]

NIFボードの状態表示〔AX2000Rシリーズ〕[1]

NIFボードの状態表示〔AX4600Sシリーズ〕[1]

NIFボードの状態表示〔AX5400Sシリーズ〕[1]

NIFボードの状態表示〔AX6300Sシリーズ〕[1]

NIFボードの状態表示〔AX6600Sシリーズ〕[1]

NIFボードの状態表示〔AX6700Sシリーズ〕[1]

NIFボードの状態表示〔AX7800Rシリーズ〕[1]

NIFボードの状態表示〔AX7800Sシリーズ〕[1]

NIFボードの状態表示〔AX8300Sシリーズ〕[1]

NIFボードの状態表示〔AX8600Rシリーズ〕[1]

NIFボードの状態表示〔AX8600Sシリーズ〕[1]

P

pollingInterval[1]

pollingStatus[1]

R

REMOTE MANAGEMENT PORT（10BASE-T/100BASE-TX）の状態表示[1]

retryCount[1]

RMボードの状態表示〔AX2000Rシリーズ〕[1]

RPボードの状態表示〔AX2000Rシリーズ〕[1]

S

SFUボードの状態表示〔AX8600Rシリーズ〕[1]

SFUボードの状態表示〔AX8600Sシリーズ〕[1]

SSO[1]

T

timeOutCountToNodeDown[1]

timeOutInterval[1]

title[1]

U

useBackground[1]

か

外観に関するリソース[1]

カスタマイズ[1]

カスタマイズする場合の注意事項[1]

カスタマイズの対象[1]

カスタマイズの方法[1]

カスタマイズファイルの定義[1]

管理対象機器[1]

き

起動[1]

起動と停止[1]

こ

固定表示する部品[1]

固定表示する部品〔AX1200Sシリーズ〕[1]

固定表示する部品〔AX2000Rシリーズ〕[1]

固定表示する部品〔AX2100Sシリーズ〕[1]

固定表示する部品〔AX2200Sシリーズ〕[1]

固定表示する部品〔AX2400Sシリーズ〕[1]

固定表示する部品〔AX2500Sシリーズ〕[1]

固定表示する部品〔AX260Aシリーズ〕[1]

固定表示する部品〔AX3600Sシリーズ〕[1]

固定表示する部品〔AX3800Sシリーズ〕[1]

固定表示する部品〔AX4600Sシリーズ〕[1]

固定表示する部品〔AX5400Sシリーズ〕[1]

固定表示する部品〔AX6300Sシリーズ〕[1]

固定表示する部品〔AX6600Sシリーズ〕[1]

固定表示する部品〔AX6700Sシリーズ〕[1]

固定表示する部品〔AX7800Rシリーズ〕[1]

固定表示する部品〔AX7800Sシリーズ〕[1]

固定表示する部品〔AX8300Sシリーズ〕[1]

固定表示する部品〔AX8600Rシリーズ〕[1]

固定表示する部品〔AX8600Sシリーズ〕[1]

し

実際とは異なる表示をする部品[1]

実際とは異なる表示をする部品〔AX1200Sシリーズ〕[1]

実際とは異なる表示をする部品〔AX2000Rシリーズ〕[1]

実際とは異なる表示をする部品〔AX2100Sシリーズ〕[1]

実際とは異なる表示をする部品〔AX2200Sシリーズ〕[1]

実際とは異なる表示をする部品〔AX2400Sシリーズ〕[1]

実際とは異なる表示をする部品〔AX2500Sシリーズ〕[1]

実際とは異なる表示をする部品〔AX260Aシリーズ〕[1]

実際とは異なる表示をする部品〔AX3600Sシリーズ〕[1]

実際とは異なる表示をする部品〔AX3800Sシリーズ〕[1]

実際とは異なる表示をする部品〔AX4600Sシリーズ〕[1]

実際とは異なる表示をする部品〔AX5400Sシリーズ〕[1]

実際とは異なる表示をする部品〔AX6300Sシリーズ〕[1]

実際とは異なる表示をする部品〔AX6600Sシリーズ〕[1]

実際とは異なる表示をする部品〔AX6700Sシリーズ〕[1]

実際とは異なる表示をする部品〔AX7800Rシリーズ〕[1]

実際とは異なる表示をする部品〔AX7800Sシリーズ〕[1]

実際とは異なる表示をする部品〔AX8300Sシリーズ〕[1]

実際とは異なる表示をする部品〔AX8600Rシリーズ〕[1]

実際とは異なる表示をする部品〔AX8600Sシリーズ〕[1]

実際にはないが表示する部品[1]

実際にはないが表示する部品〔AX1200Sシリーズ〕[1]

実際にはないが表示する部品〔AX2000Rシリーズ〕[1]

実際にはないが表示する部品〔AX2100Sシリーズ〕[1]

実際にはないが表示する部品〔AX2200Sシリーズ〕[1]

実際にはないが表示する部品〔AX2400Sシリーズ〕[1]

実際にはないが表示する部品〔AX2500Sシリーズ〕[1]

実際にはないが表示する部品〔AX260Aシリーズ〕[1]

実際にはないが表示する部品〔AX3600Sシリーズ〕[1]

実際にはないが表示する部品〔AX3800Sシリーズ〕[1]

実際にはないが表示する部品〔AX4600Sシリーズ〕[1]

実際にはないが表示する部品〔AX5400Sシリーズ〕[1]

実際にはないが表示する部品〔AX6300Sシリーズ〕[1]

実際にはないが表示する部品〔AX6600Sシリーズ〕[1]

実際にはないが表示する部品〔AX6700Sシリーズ〕[1]

実際にはないが表示する部品〔AX7800Rシリーズ〕[1]

実際にはないが表示する部品〔AX7800Sシリーズ〕[1]

実際にはないが表示する部品〔AX8300Sシリーズ〕[1]

実際にはないが表示する部品〔AX8600Rシリーズ〕[1]

実際にはないが表示する部品〔AX8600Sシリーズ〕[1]

収集データの格納ディレクトリ[1]

シンボルの表示[1]

て

停止[1]

電源ユニットの状態表示〔AX4600Sシリーズ〕[1]

電源ユニットの状態表示〔AX5400Sシリーズ〕[1]

電源ユニットの状態表示〔AX6300Sシリーズ〕[1]

電源ユニットの状態表示〔AX6600Sシリーズ〕[1]

電源ユニットの状態表示〔AX6700Sシリーズ〕[1]

電源ユニットの状態表示〔AX7800Rシリーズ〕[1]

電源ユニットの状態表示〔AX7800Sシリーズ〕[1]

電源ユニットの状態表示〔AX8300Sシリーズ〕[1]

電源ユニットの状態表示〔AX8600Rシリーズ〕[1]

電源ユニットの状態表示〔AX8600Sシリーズ〕[1]

と

動作に関するリソース[1]

は

パネルイメージ図表示規則[1]

パネル操作[1]

［パネル操作］ウィンドウ[1]

［パネル操作］ウィンドウ（AX7804S(AC)の場合）[1]

パネル操作機能のメッセージ[1]

パネル操作機能のメニュー[1]

パネル操作の管理対象機器[1]

パネル操作〔概要〕[1]

ひ

表示しない部品[1]

表示しない部品〔AX1200Sシリーズ〕[1]

表示しない部品〔AX2000Rシリーズ〕[1]

表示しない部品〔AX2100Sシリーズ〕[1]

表示しない部品〔AX2200Sシリーズ〕[1]

表示しない部品〔AX2400Sシリーズ〕[1]

表示しない部品〔AX2500Sシリーズ〕[1]

表示しない部品〔AX260Aシリーズ〕[1]

表示しない部品〔AX3600Sシリーズ〕[1]

表示しない部品〔AX3800Sシリーズ〕[1]

表示しない部品〔AX4600Sシリーズ〕[1]

表示しない部品〔AX5400Sシリーズ〕[1]

表示しない部品〔AX6300Sシリーズ〕[1]

表示しない部品〔AX6600Sシリーズ〕[1]

表示しない部品〔AX6700Sシリーズ〕[1]

表示しない部品〔AX7800Rシリーズ〕[1]

表示しない部品〔AX7800Sシリーズ〕[1]

表示しない部品〔AX8300Sシリーズ〕[1]

表示しない部品〔AX8600Rシリーズ〕[1]

表示しない部品〔AX8600Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔AX1200Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔AX2000Rシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔AX2100Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔AX2200Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔AX2400Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔AX2500Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔AX260Aシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔AX3600Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔AX3800Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔AX4600Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔AX5400Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔AX6300Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔AX6600Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔AX6700Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔AX7800Rシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔AX7800Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔AX8300Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔AX8600Rシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔AX8600Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔ポート〕〔AX1200Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔ポート〕〔AX2000Rシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔ポート〕〔AX2100Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔ポート〕〔AX2200Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔ポート〕〔AX2400Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔ポート〕〔AX2500Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔ポート〕〔AX260Aシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔ポート〕〔AX3600Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔ポート〕〔AX3800Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔ポート〕〔AX4600Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔ポート〕〔AX5400Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔ポート〕〔AX6300Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔ポート〕〔AX6600Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔ポート〕〔AX6700Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔ポート〕〔AX7800Rシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔ポート〕〔AX7800Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔ポート〕〔AX8300Sシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔ポート〕〔AX8600Rシリーズ〕[1]

表示する管理項目〔ポート〕〔AX8600Sシリーズ〕[1]

表示内容[1]

ふ

部品[1]

部品〔表示内容〕[1]

ほ

ポートの状態表示〔AX1200Sシリーズ〕[1]

ボードの状態表示〔AX2000Rシリーズ〕[1]

ポートの状態表示〔AX2000Rシリーズ〕[1]

ポートの状態表示〔AX2100Sシリーズ〕[1]

ポートの状態表示〔AX2200Sシリーズ〕[1]

ポートの状態表示〔AX2400Sシリーズ〕[1]

ポートの状態表示〔AX2500Sシリーズ〕[1]

ポートの状態表示〔AX260Aシリーズ〕[1]

ポートの状態表示〔AX3600Sシリーズ〕[1]

ポートの状態表示〔AX3800Sシリーズ〕[1]

ボードの状態表示〔AX4600Sシリーズ〕[1]

ポートの状態表示〔AX4600Sシリーズ〕[1]

ボードの状態表示〔AX5400Sシリーズ〕[1]

ポートの状態表示〔AX5400Sシリーズ〕[1]

ボードの状態表示〔AX6300Sシリーズ〕[1]

ポートの状態表示〔AX6300Sシリーズ〕[1]

ボードの状態表示〔AX6600Sシリーズ〕[1]

ポートの状態表示〔AX6600Sシリーズ〕[1]

ボードの状態表示〔AX6700Sシリーズ〕[1]

ポートの状態表示〔AX6700Sシリーズ〕[1]

ボードの状態表示〔AX7800Rシリーズ〕[1]

ポートの状態表示〔AX7800Rシリーズ〕[1]

ボードの状態表示〔AX7800Sシリーズ〕[1]

ポートの状態表示〔AX7800Sシリーズ〕[1]

ボードの状態表示〔AX8300Sシリーズ〕[1]

ポートの状態表示〔AX8300Sシリーズ〕[1]

ボードの状態表示〔AX8600Rシリーズ〕[1]

ポートの状態表示〔AX8600Rシリーズ〕[1]

ボードの状態表示〔AX8600Sシリーズ〕[1]

ポートの状態表示〔AX8600Sシリーズ〕[1]

ポートの選択[1]

ホスト名@communityNameForGet[1]

ホスト名@remotePort[1]

ホスト名@retryCount[1]

ホスト名@timeOutInterval[1]

め

メッセージ[1]

メッセージIDの形式[1]

メッセージの表示方法[1]

メッセージの見方[1]

メニュー[1]

り

リソース一覧〔カスタマイズ〕[1]

リソース一覧〔収集〕[1]

リソース情報[1]

リソースとMIBオブジェクト[1]

リソースの概要[1]

れ

例外部品[1]