JP1 Version 12 JP1/Network Node Manager i セットアップガイド

3021-3-E02-20

前書き

対象製品

適用OS：Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2016，Windows Server 2019

P-2942-82CL JP1/Network Node Manager i 12-50

P-2942-89CL JP1/Network Node Manager i Developer's Toolkit 12-00

適用OS：CentOS 6.1 (x64)以降，CentOS 7.1以降，CentOS 8.1以降，Linux 6.1 (x64)以降，Linux 7.1以降，Linux 8.1以降，Oracle Linux 6.1以降，Oracle Linux 7.1以降，Oracle Linux 8.1以降，SUSE Linux 12

P-8242-82CL JP1/Network Node Manager i 12-50

P-8242-89CL JP1/Network Node Manager i Developer's Toolkit 12-00

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，HAモニタ，Job Management Partner 1，JP1は，株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Active Directoryは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

AIXは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

Ciscoは，Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。

Cisco ACIは，Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。

Excelは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Itaniumは，アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Edgeは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名，商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

PostgreSQLは，PostgreSQL Community Association of Canadaのカナダにおける登録商標およびその他の国における商標です。

Red Hat is a registered trademark of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.

Red Hatは，米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc.の登録商標です。

Red Hat Enterprise Linux is a registered trademark of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.

Red Hat Enterprise Linuxは，米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc.の登録商標です。

Symantec，Symantec ロゴ，チェックマークロゴ，およびSymantecは，Symantec Corporation またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

UNIXは，The Open Groupの商標です。

Veritas，VeritasロゴおよびVeritasは，米国およびその他の国におけるVeritas Technologies LLCまたはその関連会社の商標または登録商標です。

VMware，VMware ESXi，VMware vCenter Server，VMware vSANは米国およびその他の地域におけるVMware, Inc. の登録商標または商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

製品名

Active Directory

Microsoft(R) Active Directory

Excel

Microsoft(R) Office Excel

Internet Explorer

Windows(R) Internet Explorer(R)

Microsoft Cluster Service

Microsoft(R) Cluster Service

Windows

Windows Server 2012

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard

Windows Server 2012 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

Windows Server 2016

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard

Windows Server 2019

Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Standard

WSFC

Microsoft(R) Windows Server(R) Failover Cluster

その他

この製品には，Apache Software Foundationで開発されたソフトウェアが含まれています。

（http://www.apache.org）

この製品には，Indiana University Extreme! Labで開発されたソフトウェアが含まれています。

（http://www.extreme.indiana.edu）

この製品には，The Legion Of The Bouncy Castleによって開発されたソフトウェアが含まれています。

（http://www.bouncycastle.org）

発行

2021年3月　3021-3-E02-20

著作権

© Copyright 2009-2021 Micro Focus or one of its affiliates.

All Rights Reserved. Copyright (C) 2019, 2021, Hitachi, Ltd.

This software and documentation are based in part on software and documentation under license from Micro Focus or one of its affiliates.

変更内容

変更内容（3021-3-E02-20）JP1/Network Node Manager i 12-50，JP1/Network Node Manager i Developer's Toolkit 12-00

追加・変更内容

変更個所

NNMi管理サーバーのインストール前チェックリストにkernel.shmallに関する説明を追加した。

表1‒1

NNMiをインストールする際のHTTPSポート番号の指定について説明を追加した。

2.1.1，2.1.2

NNMiをインストールする際に設定する環境変数として，LANGを追加した。

2.1.2

サポートしている証明書の形式について説明を追加した。

10.3.2，10.4.3(1)

NNMiのインストール時に作成される証明書を置き換える手順を変更した。

10.3.4

複数のLDAPディレクトリサーバーのルートCA証明書をインポートする場合の説明を追加した。

10.3.8

Telnet およびSSH クライアントの設定対象として，Microsoft Edgeを追加した。

11，11.2

Internet ExplorerまたはFirefoxが動作するWindowsオペレーティングシステムに関する説明を変更した。

11.2

serverエレメントに関する説明を変更した。

12.2.3

NNMiインストールスクリプトで設定するデフォルトのポート番号を追加した。

15.4.2

共有ディスクの使用条件を確認する手順を変更した。
19.4.3(2)

インシデントの自動トリムを有効にする場合の式を変更した。

21.20.1

SNMPトラップインシデントの自動トリムを有効にする場合の式を変更した。

21.20.2

アーカイブファイルのローテーションに関する説明を追加した。

21.20.3

「バージョン9・10・11 のNNMi からの移行」の説明を，12-50 へバージョンアップするための説明に変更した。

24

NNMi管理サーバーが使用するポートの一覧で，ポート443の設定の変更について説明を追加した。

表E‒1

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，JP1/Network Node Manager iおよびJP1/Network Node Manager i Advanced（以降，製品ごとに差異がない場合はNNMiと省略します）を導入するために必要な設定，およびバージョン8以前のJP1/Cm2/Network Node Manager（以降，NNMと省略します）から移行するために必要な設定について説明したものです。JP1/Cm2/Network Node Managerは日本国内での製品名称です。

なお，このマニュアルは各OS共通のマニュアルです。OSごとに差異がある場合は，本文中でそのつど内容を書き分けています。

対象読者

NNMiを使用してネットワークの分散管理システムの構築を検討および実現する方を対象としています。熟練したシステム管理者，ネットワークエンジニア，または大規模システムのネットワークの導入および管理の経験がある方を対象としています。

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す編から構成されています。

第1編　準備編

NNMiをインストールする前に必要な準備作業とインストール・アンインストールについて説明しています。

第2編　入門編

NNMiでネットワーク管理を始めるために最低限必要な設定について説明しています。

第3編　設定編

ネットワーク管理をするための設定について説明しています。

第4編　詳細設定編

証明書や，NNMiとLDAPによるディレクトリサービスの統合など，NNMiの機能を使用するための設定について説明しています。

第5編　高可用性環境設定編

高可用性（HA）クラスタやアプリケーションフェイルオーバーへの対応について説明しています。

第6編　NNMiのメンテナンス編

NNMiのバックアップ，リストア，および保守方法について説明しています。

第7編　移行編

バージョン12へNNMiを移行するために必要な操作について説明しています。

第8編　NNMiとの統合編

関連製品とNNMiとの統合について説明しています。

第9編　連携編

NNMiと関連製品との連携について説明しています。

新・旧の対応表

このマニュアル「JP1/Network Node Manager i セットアップガイド（3021-3-E02）」は，次のマニュアルの内容を取り込んだ上で，バージョン12のエンハンス内容を追加，更新しました。

JP1/Cm2/Network Node Manager i　インストールガイド（3021-3-241-20）

Job Management Partner 1/Consolidated Management 2/Network Node Manager i　インストールガイド（3021-3-342-20）

旧セットアップガイドと新セットアップガイドの構成の対応は次のとおりです。

旧セットアップガイドと新セットアップガイドの構成対応表

旧（セットアップガイド）

新（セットアップガイド）

【第1編　準備編】

【第1編　準備編】

1　ハードウェアとソフトウェアの要件

−

1.1　対応ハードウェアとソフトウェア

（「1.1　ハードウェアおよびソフトウェアを確認する」に対応）

1.2　システム設定（UNIX）

（「付録A　NNMiのmanページを表示できない場合（Linux)」に移動）

（インストールガイドの「2　インストール前チェックリスト」を取り込み）

1　インストール前チェックリスト

1.1　ハードウェアおよびソフトウェアを確認する

1.2　インストール前のNNMi管理サーバー環境を準備する

1.3　DNS設定を確認する

1.4　NNMiクイックスタート設定ウィザードを使用するための準備をする

（インストールガイドの「付録A　インストール時の補足情報」を取り込み）

1.5　インストール時の補足情報

（インストールガイドの「3　NNMiのインストールとアンインストール」を取り込み）

2　NNMiのインストールとアンインストール

2.1　NNMiをインストールする

2.2　クイックスタート設定ウィザードを使用する

2.3　NNMiのライセンスを取得する

2.4　NNMiをアンインストールする

（インストールガイドの「付録B　インストールおよび初期スタートアップのトラブルシューティング」を取り込み）

2.5　インストールおよび初期スタートアップのトラブルシューティング

（インストールガイドの「4　NNMi入門」を取り込み）

【第2編　入門編】

3　NNMi入門

3.1　NNMiへアクセスする

3.2　NNMiヘルプへアクセスする

3.3　ネットワーク検出を設定する

【第2編　設定編】

【第3編　設定編】

2　設定の一般概念

4　設定の一般概念

3　NNMi通信

5　NNMi通信

4　NNMi検出

6　NNMi検出

5　NNMiステータスポーリング

7　NNMiステータスポーリング

6　NNMiインシデント

8　NNMiインシデント

7　NNMiコンソール

9　NNMiコンソール

【第3編　詳細設定編】

【第4編　詳細設定編】

8　NNMiでの証明書の使用

10　NNMiでの証明書の使用

9　NNMiで使用するTelnetおよびSSHプロトコルの設定

11　NNMiで使用するTelnetおよびSSHプロトコルの設定

10　NNMiとLDAPによるディレクトリサービスの統合

12　NNMiとLDAPによるディレクトリサービスの統合

11　NAT環境の重複IPアドレスの管理

13　NAT環境の重複IPアドレスの管理

12　NNMiのセキュリティおよびマルチテナント

14　NNMiのセキュリティおよびマルチテナント

13　グローバルネットワーク管理

15　グローバルネットワーク管理

14　NNMiIPv6管理機能

16　NNMi IPv6管理機能

【第4編　高可用性環境設定編】

【第5編　高可用性環境設定編】

15　NNMiがサポートするデータの保護

17　NNMiがサポートするデータの保護

16　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定する

18　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定する

17　高可用性クラスタにNNMiを設定する

19　高可用性クラスタにNNMiを設定する

【第5編　NNMiのメンテナンス編】

【第6編　NNMiのメンテナンス編】

18　NNMiのバックアップおよびリストアツール

20　NNMiのバックアップおよびリストアツール

19　NNMiの保守

21　NNMiの保守

20　NNMi管理サーバーの変更

22　NNMi管理サーバーの変更

21　NNMiセキュリティ

23　NNMiセキュリティ

【第6編　移行編】

【第7編　移行編】

22　バージョン9・10-00・10-10のNNMiからの移行

24　バージョン9・10・11のNNMiからの移行

23　バージョン8以前のNNMとの比較

25　バージョン8以前のNNMとの比較

24　バージョン8以前のNNMからの移行

26　バージョン8以前のNNMからの移行

－

27　HP-UXまたはSolarisオペレーティングシステムからのNNMiの移行

【第7編　NNMiとの統合編】

【第8編　NNMiとの統合編】

25　NNMi Northboundインタフェース

28　NNMi Northboundインタフェース

26　JP1/Integrated Management-UniversalCMDB10.1Full※

29　JP1/Universal CMDB 10.3 Full

－

【第9編　連携編】

－

30　JP1/IM2 のインテリジェント統合管理基盤との連携

－

31　RESTful API

付録

付録

（「1.2　システム設定（UNIX）」を移動）

付録A　NNMiのmanページを表示できない場合（Linux)

（インストールガイドの「付録C　新規インストール中に読み込むMIB一覧」を取り込み）

付録B　新規インストール中に読み込むMIB一覧

付録A　NNMi環境変数

付録C　NNMi環境変数

付録B　Causal EngineとNNMiインシデント

付録D　Causal EngineとNNMiインシデント

付録C　NNMiが使用するポートの一覧

付録E　NNMiが使用するポートの一覧

付録D　各バージョンの変更内容

付録F　各バージョンの変更内容

付録E　このマニュアルの参考情報

付録G　このマニュアルの参考情報

付録F　用語解説

付録H　用語解説

注※

この章は，「Job Management Partner 1/Consolidated Management 2/Network Node Manager i　セットアップガイド（3021-3-343-20）」には記載されていません。

第1編　準備編

1　インストール前チェックリスト

ここでは，NNMiをインストールする前に必要な準備と確認方法について説明しています。

1.1　ハードウェアおよびソフトウェアを確認する

NNMiのインストールを開始する前に，NNMiのリリースノートに記載されているハードウェアおよびソフトウェアに関する情報をお読みください。

また，監視対象の規模に変更があった場合，リリースノートの「4.　メモリ所要量およびディスク占有量」および「9.1　システム」を参考にして，Java最大ヒープサイズ（-Xmx）の値を見直してください。

1.2　インストール前のNNMi管理サーバー環境を準備する

NNMi管理サーバーとは，NNMiソフトウェアがインストールされているサーバーのことです。各NNMi管理サーバーは，64ビットマシンである必要があります。ハードウェア要件の詳細については，「1.1　ハードウェアおよびソフトウェアを確認する」を参照してください。

NNMi管理サーバーにNNMiをインストールする前に，表1-1のチェックリストでチェックを実施してください。

重要

NNMiのインストールや設定作業を行う前に，リモートデスクトップに次の設定を行ってください。なお，この設定を行うとWindowsの使用リソースが増加しますので，作業終了後に必要に応じて設定を元に戻してください。

設定個所

Windows Server 2012以降

［ローカル グループ ポリシー エディタ］※＞［コンピューターの構成］＞［管理用テンプレート］＞［Windowsコンポーネント］＞［リモート デスクトップ サービス］＞［リモート デスクトップ セッション ホスト］＞［一時フォルダ］

注※　［ローカル グループ ポリシー エディタ］は，スタート画面で「gpedit.msc」と入力して開くことができます。

設定内容

Windows Server 2012以降

「セッションごとの一時フォルダを使用しない」と「終了時に一時フォルダを削除しない」を有効に設定する。設定の変更をシステムに反映させるため，一度ログオフし，再度ログオンする。

表1‒1　NNMi管理サーバーのインストール前チェックリスト

チェック欄

（はい/いいえ）

NNMi管理サーバーの準備

NNMiのインストールに失敗した環境で再度インストールを行う場合，リリースノートの付録に記載されているNNMiの手動削除手順を実施してからインストールを実施してください。

NNMiをインストールするサーバーのホスト名は，RFCに準拠したホスト名にしてください。

ホスト名に使用できる文字は，英数字（A-Z，a-z，0-9），ハイフン（-），およびドメイン名を区切るドット（.）です。

RFCに準拠していないホスト名（例：アンダーバー（_）を含むホスト名）が設定されていると，NNMiコンソールの接続やコマンドの実行に失敗する場合があります。

NNMiをインストールするサーバーで，あらかじめ自ホストの名前解決ができること，およびlocalhostが127.0.0.1で名前解決できることを確認してください。

Windows

OSのシステムドライブがCドライブであることを確認してください。システムドライブがCドライブ以外の環境には，NNMiをインストールできません。

Windows

NNMiをインストールするディスクドライブやデータディレクトリを配置するディスクドライブに厳しいセキュリティ設定をしている場合，セキュリティの設定が必要になる場合があります。詳細については，「1.5.1　ディスクドライブのセキュリティ設定（Windowsの場合）」を参照してください。

Windows

SNMPサービスをチェックしてください。SNMP Serviceがインストールされている場合，このサーバーでSNMP Trap Serviceを無効にする必要があります。

対応Webブラウザをインストールして有効にします。「1.1　ハードウェアおよびソフトウェアを確認する」および「1.5.3　NNMiコンソール用のWebブラウザの有効化」を参照してください。

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）をお使いの場合，NNMi管理サーバーには，常に同じIPアドレスが割り当てられるように設定してください。

NNMiのインストールが完了するまで，ウイルス対策ソフトウェアを無効にしてください。NNMiのインストールが完了したら，各ウイルス対策サービスを再起動してください。

Linux

LinuxサーバーにNNMiをインストールするためには，NNMiが必要とする次のライブラリファイル，コマンド，およびパッケージをインストールしておくことが必要です。また，それぞれの依存関係があるライブラリファイルについてもインストールしてください。

/lib64/libaio.so.1

/usr/lib64/libXtst.so.6

/usr/lib64/libXi.so.6

lsb_releaseコマンド

net-toolsパッケージ

unzipコマンド

fontconfigパッケージ

liberation-sans-fonts パッケージ※

注※ fc-listコマンドで一つ以上のフォントが出力されている場合は，このパッケージは不要です。

RHEL 8.1以降，CentOS 8.1以降またはOracle Linux 8.1以降では追加で以下をインストールしてください。

libnsl パッケージ

詳細については，「1.5.4　Linuxへの必要なライブラリのインストール（Linuxの場合）」を参照してください。

NNMiが使用するデータベースはPostgreSQLです。PostgreSQLがインストールされているサーバーにNNMiをインストールする場合，ポート競合が発生しないようにする必要があります。NNMiで使用するPostgreSQLのポートは，5432／TCPです。そのため，既存のPostgreSQLのポートを5432／TCP以外に変更してからインストールしてください。必要に応じて，インストール後にNNMiで使用するPostgreSQLのポートを変更してください。

NNMiが使用するすべてのポートが利用できることを確認します。NNMiが使用するポート一覧やファイアウォールの通過方向は，「付録E　NNMiが使用するポートの一覧」を参照してください。

自ホストのIPアドレスとの通信をファイアウォールなどでブロックしないでください。

Windows

NNMiは，［コントロールパネル］の言語の設定で，［形式］に設定した言語でインストールされます。［形式］に設定した以外の言語でNNMiを使用することはできません。OSインストール時の言語から変更する場合は，OSインストール時の言語は英語だけとします。NNMiをインストールする前に，次の設定を行ってください。

［コントロールパネル］の言語の設定で，［形式］の言語を［表示言語］の設定に合わせ，日本語または英語または中国語に設定します。

なお，上書きインストールの場合は，ここで指定する言語を上書き前のNNMiの言語と一致させる必要があります。

［設定のコピー］でシステムアカウントに設定をコピーします。

［Unicode対応ではないプログラムの言語］の言語を設定します。

手順1で［形式］に設定した言語と同じ言語を設定します。

Linux

NNMi管理サーバーのロケールには次のどれかを設定してください。

ja_JP.UTF-8，C，zh_CN.utf8

古いバージョンのNNMをアンインストールしてもその設定情報が残っています。以前の古い情報は，古いバージョンのNNMのリリースノートを参照して，インストール前に削除しておくようにしてください。

Windows

この製品をインストールする前に，Windowsのサービス画面（［コントロール パネル］＞［管理ツール］＞［サービス］より起動される画面）が起動していないことを確認してください。起動している場合はサービス画面を閉じてください。

Windows

システム環境変数Pathに設定されている文字列の長さと次のディレクトリのパスの長さの和が950バイト以上になる場合，この製品のインストールに成功しても，次のパスがシステム環境変数Pathに追加されないことがあります。

%NnmInstallDir%bin¥;

%NnmDataDir%shared¥nnm¥actions¥;

インストール終了後，システム環境変数Pathに上記のパスが追加されていない場合は，手動で追加してください。

環境変数の詳細については，「付録C.1　マニュアルで使用する環境変数」を参照してください。

Windows

NNMiをデフォルト以外のパスにインストールする場合，インストールディレクトリとデータディレクトリの名称に使用できる文字は，英数字（A-Z，a-z，0-9），ハイフン（-），ピリオド（.），アンダーバー（_），半角スペース（ ）です。ただし，複数連続する半角スペースは使用できません。また，それぞれの絶対パスの最大長は60文字です。

Windows

<drive>:¥Documents and Settingsなど接合点を含むパスは指定しないでください。一時ファイルが削除されないなどの不具合が発生する場合があります。

Windows

環境変数%TEMP%と%TMP%の値が異なる環境に，NNMiをインストールすると，インストールに失敗することがあります。インストール前に環境変数%TEMP%と%TMP%の値が同じであることを確認してください。異なる場合は，%TEMP%と%TMP%に同じ値を設定してください。

Windows

環境変数に次の変数を設定しないでください。

LANG

LC_で始まるもの

ほかの製品でこれらの環境変数が設定されている場合は，この製品との共存ができない場合があります。これらの環境変数を設定したまま，NNMiをインストールすると，インストールに失敗する場合があります。

Windows

リモートデスクトップサービスのリモートデスクトップセッションホストがインストールされている場合は，NNMiをインストールする前に次の設定が必要です。

change user /installを実行してインストールモードに変更します。

設定の詳細はリモートデスクトップセッションホストのヘルプを参照してください。

Windows

NNMiをインストールするシステムに，OSの再起動が必要な変更をした場合は，NNMiをインストールする前にOSを再起動してください。

OSの再起動が必要な例として，次のレジストリ値が存在する場合があります。値が存在している場合，NNMiはインストールを中断することがあります。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥Session Manager¥PendingFileRenameOperations

通常は，OSを再起動することでこのレジストリ値はなくなります。

Windows

NNMiはインストールおよびアンインストール時に，%TEMP%ディレクトリを最大500MB使用します。ディスク容量が不足していると，インストールやアンインストールが失敗する場合があります。

Linux

NNMiはインストールおよびアンインストール時に，/tmpディレクトリを最大1GB使用します。ディスク容量が不足していると，インストールやアンインストールが失敗する場合があります。

Windows

インストール作業中は，［ローカル グループ ポリシー エディタ］＞［コンピューターの構成］＞［管理用テンプレート］＞［Windows コンポーネント］＞［リモート デスクトップ サービス］＞［リモート デスクトップ セッション ホスト］＞［一時フォルダ］の「セッションごとの一時フォルダを使用しない」と「終了時に一時フォルダを削除しない」を「有効」にしてください。設定の変更をシステムに反映させるため，一度ログオフし，再度ログオンしてください。

Windows

Application Experienceサービスの，サービスの設定が無効になっている場合は手動に変更してください。無効になっていると，NNMiのインストールに失敗します。

Linux

この製品を再インストールした場合は，NNMiを前提としているほかのアプリケーションについても再インストールおよびそれに伴う各種設定をしてください。

Linux

この製品を前提とするアプリケーションのインストールは，この製品のインストール後の環境設定が終了してから行ってください。また，アプリケーションをインストールする際は，必ずovstopコマンドを実行してから行ってください。

Linux

Hitachi PP Installerが実行されているターミナルウィンドウのサイズは，NNMiインストール中は変更しないでください。インストール中にウィンドウサイズを変更すると，NNMiが正常にインストールできない場合があります。

Linux

NNMiでは，UDPの受信バッファに8MB，送信バッファに2MB必要です。

バッファ用に確保されているメモリ容量の設定を変更するには，/etc/sysctl.confファイルを編集して，次のエントリを追加してください。

# NNM settings for UDP receive and send buffer sizes

net.core.rmem_max = 8388608

net.core.wmem_max = 2097152

/etc/sysctl.confファイルの編集後にOSを再起動するか，/sbin/sysctl -pコマンドを実行して変更を反映させてください。

Linux

kernel.shmmaxやkernel.shmallの値が小さ過ぎる場合があります。この場合，/etc/sysctl.confファイルを編集して次のエントリを追加してください。推奨する値は64GBです。

# NNM settings for embedded database

kernel.shmmax = 68719476736

kernel.shmall = 68719476736

kernel.shmmaxやkernel.shmallの値を設定する場合は，/etc/sysctl.confファイルの編集後にOSを再起動するか，/sbin/sysctl -pコマンドを実行して変更を反映させてください。

Linux

NNMiインストールスクリプトは，2つのグループ（nmsgrpとnmsdb），2つのユーザー（nmsprocとnmsdbmgr），および対応する$HOMEディレクトリを自動的に作成します。これらの操作は，次の理由によって失敗することがあります。

IT部門でuseraddコマンドまたはgroupaddコマンドを無効にしたため，ユーザーおよびグループを作成できない。

$HOMEディレクトリがNFS上に存在する場合に，ルートユーザーが$HOMEディレクトリを作成できない。

NNMiインストーラがこれらのグループ，ユーザー，またはディレクトリの作成に失敗すると，インストールが中止されます。この場合は，インストールを実行する前にユーザーを手動で作成してからインストールしてください。

nmsgrpグループでnmsprocユーザーを作成する。

$HOMEディレクトリを任意のディレクトリに設定しますが，そのディレクトリは存在する必要があります。

nmsdbグループでnmsdbmgr ユーザーを作成する。

$HOMEディレクトリを任意のディレクトリに設定しますが，そのディレクトリは存在する必要があります。

これらの操作に失敗することがわかっていて，ユーザーID，グループID，または$HOMEの場所を制御する必要がある場合は，グループ，ユーザー，および$HOMEディレクトリを作成してからインストーラを起動できます。

useraddコマンドによってユーザーを作成した場合，デフォルトでは/home/<ユーザー名>がホームディレクトリになります。

Windows Server 2012 R2のみ

Windows更新プログラム KB2919355 を適用しておくことが必要です。

1.3　DNS設定を確認する

NNMiは，ドメインネームシステム（DNS）を使用してホスト名とIPアドレスの関係を判断します。これによって，自動検出が有効になっている場合は，大量の名前解決要求が行われることがあります。

名前解決要求を解決する際に長時間にわたる遅延を防ぐようDNSサーバーが正しく設定されていることを確認します。NNMiの名前解決要求に応答するDNSサーバーが，次の機能を備えている必要があります。

DNSサーバーは，権限サーバーであり，DNS要求を転送しません。

DNSサーバーには，ホスト名からIPアドレスへの，およびIPアドレスからホスト名への一貫したマッピング情報があります。

ネットワーク内で複数のDNSサーバーが使用される場合，それらのサーバーはすべての名前解決要求に矛盾がないように応答する必要があります。

重要

ラウンドロビンDNS（Webアプリケーションサーバーの負荷分散に使用される）では，任意のホスト名が時間の経過に伴って異なるIPアドレスにマップされるおそれがあります。

メモ

nslookupの応答時間を改善するには，セカンダリDNSサービスをNNMi管理サーバーまたはNNMi管理サーバーと同一のサブセット内の別のシステムに配置します。そして，プライマリDNSサービスの情報をミラーリングするように，このセカンダリDNSサービスを設定してください。また，小規模な環境では，DNSの代わりに次のファイルを使用する設定方法もあります。

Windows：%SystemRoot%¥system32¥drivers¥etc¥hosts

Linux：/etc/hosts

NNMi管理サーバー上で，使用している環境に対して次が適切に設定されているかを確認します。

オペレーティングシステムの設定によって，hostsファイルが優先されます。hostsファイルに最低限次の2つのエントリが含まれていることを確認します。

127.0.0.1 localhost

<NNMi管理サーバーのIPアドレス>＜NNMi管理サーバー名＞

NNMi管理サーバーのIPアドレスは，NNMi管理サーバーのFQDNのIPアドレスです。NNMi管理サーバー名は，インストール時に設定されたNNMi管理サーバーの正式な完全修飾ドメイン名（FQDN）です。

Windows

NNMi管理サーバーが使用するすべてのDNSサーバーに，ホスト名からIPアドレスへの，およびIPアドレスからホスト名への一貫したマッピング情報があることを確認してください。

Linux

nslookup検索が，nsswitch.confファイルで設定されているnslookupコマンド検索順序に適合することを確認してください。

また，認識されているすべてのDNSサーバーに，ホスト名からIPアドレスへの，およびIPアドレスからホスト名への一貫したマッピング情報があることを確認してください。

ネットワークドメイン内のDNSの設定に問題がある（適切に解決されないホスト名やアドレスがある）ことがわかっている場合は，重要ではないデバイスが対象のnslookup要求を避けるように設定します。これを行う利点は次のとおりです。

スパイラル検出の速度向上

NNMiが引き起こすネットワークトラフィックの最小化

NNMiが問題のあるデバイスを識別するには，NNMiの検出を設定する前に次の2つのファイルを作成します。NNMiは，これらのファイルで識別されたホスト名またはIPアドレスのDNS要求を発行しません。

hostnolookup.conf（完全修飾ドメイン名またはホスト名のグループを識別するワイルドカードを入力）

ipnolookup.conf（IPアドレスまたはIPアドレスのグループを識別するワイルドカードを入力）

ファイルを作成するには，テキストエディタを使用します。ファイルをNNMi管理サーバー上の次の場所に配置します。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥

%NnmDataDir%は，インストール時に指定するデータディレクトリです。

Linux：/var/opt/OV/shared/nnm/conf/

1.4　NNMiクイックスタート設定ウィザードを使用するための準備をする

インストール後にクイックスタート設定ウィザードを起動すると，制限された環境（またはテスト環境）に対して，NNMiを設定できます。このウィザードを使用する場合は，表1-2のチェックリストでチェックを実施してください。

表1‒2　NNMiクイックスタート設定ウィザードのインストール前チェックリスト

チェック欄

（はい/いいえ）

初期環境設定の事前準備

自動検出でのIP設定範囲を決定します※。ライセンス数（管理ノード数）に関する情報は，「2.3　NNMiのライセンスを取得する」を参照してください。

検出シードのIPアドレスを決定します。シードの詳細については，「2.2　クイックスタート設定ウィザードを使用する」の「検出シードおよび自動検出ルールについて」を参照してください。

検出領域内のノードの読み取り専用SNMPコミュニティ文字列を，ネットワーク管理者から取得します。

NNMi管理者アカウントのユーザー名とパスワードを決定します。

注※

ネットワークアドレス変換（NAT）を使用した結果，重複するIPアドレスを含むネットワークでエリアを管理する場合は，クイックスタートウィザードで検出する1つのアドレスドメイン（重複しないアドレス）を選択します。次に，NNMiヘルプの「NAT環境内で重複するアドレス」または「13.　NAT環境の重複IPアドレスの管理」を参照してください。

1.5　インストール時の補足情報

ここでは，NNMiインストール時の補足情報について説明します。

1.5.1　ディスクドライブのセキュリティ設定（Windowsの場合）

NNMiをインストールする前にディスクドライブのセキュリティを設定するには，次の手順に従ってください。

［コンピューター］を開いて，ディスクドライブを表示する。

NNMiのインストールで使用するドライブの［プロパティ］＞［セキュリティ］タブを開く。

管理者権限のユーザーとしてログオンし，（直接，またはグループメンバーシップを介して）［フルコントロール］に設定されていることを確認する。設定されていない場合は，設定を変更する。

［セキュリティ］タブ内の詳細設定を開き，管理者権限のユーザーの［適用先］が［このフォルダー、サブフォルダーおよびファイル］に設定されているかを確認する。設定されていない場合は，設定を変更する。

ビルトインLocal Serviceユーザーが，（直接，または所属するUsersグループから継承して）［読み取りと実行］を選択していることを確認する。設定されていない場合は，設定を変更する。

［セキュリティ］タブ内の詳細設定を開き，ビルトインLocal Serviceユーザーの［適用先］が［このフォルダー、サブフォルダーおよびファイル］に設定されているかを確認する。設定されていない場合は，設定を変更する。

変更を適用する。

NNMiのインストールを続行する。

1.5.2　正式な完全修飾ドメイン名の取得または設定

NNMiユーザーは，正式な完全修飾ドメイン名（FQDN）を使用してNNMiにアクセスします。

NNMi管理サーバーの正式なFQDNを判別するには，次のどちらかの方法を使用する。

nnmofficialfqdn.ovplコマンドを使用して，FQDN設定の値を表示します。詳細については，nnmofficialfqdn.ovplリファレンスページを参照してください。

NNMiコンソールで，［ヘルプ］＞［システム情報］の順にクリックします。［サーバー］タブから完全修飾ドメイン名の値を見つけます。

設定したFQDNを変更する必要がある場合は，nnmsetofficialfqdn.ovplコマンドを使用する。

詳細については，nnmsetofficialfqdn.ovplリファレンスページを参照してください。

1.5.3　NNMiコンソール用のWebブラウザの有効化

NNMiにサインオンする前に，NNMiコンソールと相互動作するようにWebブラウザが設定されていることを確認してください。NNMi管理サーバーにアクセスする各クライアントマシンのWebブラウザで次の項目を設定してください。

JavaScriptを有効にする。

NNMi管理サーバーからのポップアップウィンドウの表示を許可する。

NNMi管理サーバーからのCookieの保存を許可する。

ActiveXを有効にする。

ページの自動読み込みを有効にする。

Internet Explorerを使用する環境でIE ESCの構成が有効になっている場合，［信頼済みサイト］に「about:blank」を追加する。

Internet Explorer を使用する場合は，NNMi管理サーバーに対する互換表示設定を無効に設定する。

次の手順は，Webブラウザの設定の一例です。

重要

次の手順を完了するには，NNMi管理サーバーの完全修飾ドメイン名が必要になります。

使用しているNNMi管理サーバーに複数のドメイン名がある場合は，NNMiでは，インストール時にその中から1つを選択します。NNMiが使用している完全修飾ドメイン名を判断するには，nnmofficialfqdn.ovplスクリプトを実行します。詳細については，nnmofficialfqdn.ovplリファレンスページを参照してください。

(1)　Mozilla Firefoxの場合

Mozilla Firefoxでは，デフォルトでJavaScriptの使用が有効になっています。JavaScriptを無効にするにはプライバシー拡張が必要です。NNMiでJavaScriptが無効になっていることを示すエラーが生成される場合，Firefoxの［アドオンマネージャ］の［拡張機能］オプションを確認して，プライバシー拡張が使用されているかどうかを判別します。

ポップアップウィンドウを有効にするには，次の手順を実行する。

a　Mozilla Firefoxで，［ツール］＞［オプション］の順にクリックします。

b　［コンテンツ］をクリックします。

c　［ポップアップウィンドウをブロックする］チェックボックスを有効にします。

d　［ポップアップウィンドウをブロックする］チェックボックスの横にある［許可サイト］をクリックします。

e　NNMi管理サーバーの完全修飾ドメイン名を，許可サイトのリストに追加し，

［許可］をクリックします。

f　［閉じる］をクリックします。

Cookieを有効にするには，次の手順を実行する。

a　Mozilla Firefoxで，［ツール］＞［オプション］の順にクリックします。

b　［プライバシー］をクリックします。

c　［履歴］に移動し，［履歴を記憶させる］を選択します。

Webブラウザを再起動する。

(2)　Internet Explorerの場合

Internet Explorerの場合は，次の手順でNNMiコンソール用のWebブラウザを有効化します。

Internet Explorerで，［ツール］＞［インターネットオプション］の順にクリックする。

［セキュリティ］タブで，NNMi管理サーバーを含むゾーンを選択したあと，［レベルのカスタマイズ］をクリックする。

［ActiveXコントロールとプラグイン］にある［ActiveXコントロールとプラグインの実行］のオプションの「有効にする」を選択する。

［スクリプト］にある［アクティブスクリプト］のオプションの「有効にする」を選択する。

［その他］にある［ページの自動読み込み］のオプションの「有効にする」を選択する。

［プライバシー］タブの［設定］領域で，［中-高］までのオプションの1つを選択する。

メモ

この設定は，インターネットゾーンでだけ有効です。イントラネット上のNNMi管理サーバーに接続する場合は，この設定による影響はありません。

また，［プライバシー］タブの［設定］領域に［中-高］までのオプションがない場合は設定不要です。

［プライバシー］タブで，［ポップアップをブロックする］のチェックボックスをオンにしたあと，［設定］をクリックする。

NNMi管理サーバーの完全修飾ドメイン名を，許可されたサイトのリストに追加する。

Webブラウザを再起動する。

Internet Explorerセキュリティ強化の構成（IE ESCの構成）が有効になっている場合，上記手順に加え，次の手順を実施します。

Internet Explorerの［ツール］＞［インターネット オプション］を選択し，［セキュリティ］タブに移動する。

「about:blank」を［信頼済みサイト］ゾーンに追加する。

1.5.4　Linuxへの必要なライブラリのインストール（Linuxの場合）

LinuxサーバーにNNMiをインストールするためには，NNMiが必要とする次のライブラリファイル，コマンド，およびパッケージをインストールしておくことが必要です。また，それぞれの依存関係があるライブラリファイルについてもインストールしてください。

/lib64/libaio.so.1

/usr/lib64/libXtst.so.6

/usr/lib64/libXi.so.6

lsb_releaseコマンド

net-toolsパッケージ

unzipコマンド

fontconfigパッケージ

liberation-sans-fonts パッケージ※

注※ fc-listコマンドで一つ以上のフォントが出力されている場合は，このパッケージは不要です。

RHEL 8.1以降，CentOS 8.1以降またはOracle Linux 8.1以降では追加で以下をインストールしてください。

libnsl パッケージ

詳細は，NNMiのリリースノート，およびオペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

1.5.5　システムアカウントのパスワードの設定

システムアカウントのパスワードを設定または変更する場合は，nnmchangesyspw.ovplスクリプトを使用して変更できます。次の手順に従います。

ovstop -cコマンドを使用してNNMiプロセスを停止する。

管理者としてnnmchangesyspw.ovplスクリプトを実行し，システムパスワードを設定する。

ovstart -cコマンドを使用してNNMiプロセスを開始する。

詳細については，nnmchangesyspw.ovplリファレンスページを参照してください。

2　NNMiのインストールとアンインストール

ここでは，NNMiのインストールとアンインストールについて説明します。また，インストール後の設定方法やライセンスの取得方法についても記載しています。インストールについての情報は，リリースノートにも記載されています。併せてご覧ください。

2.1　NNMiをインストールする

Windows

ウイルス対策ソフトウェアの無効化も含めて，インストール前のチェックリストが完了していることを確認してください（「1.　インストール前チェックリスト」を参照）。

Linux

インストール前のチェックリストが完了していることを確認してください（「1.　インストール前チェックリスト」を参照）。

NNMiをバージョンアップ（修正版の適用を含む）する場合の手順については，リリースノートを参照してください。

2.1.1　NNMiをインストールする（Windowsの場合）

WindowsシステムにNNMiを新規でインストールする手順を次に示します。

重要

NNMiのインストールや設定作業を行う前に，リモートデスクトップに次の設定を行ってください。なお，この設定を行うとWindowsの使用リソースが増加しますので，作業終了後に必要に応じて設定を元に戻してください。

設定個所

Windows Server 2012以降

［ローカル グループ ポリシー エディタ］※＞［コンピューターの構成］＞［管理用テンプレート］＞［Windows コンポーネント］＞［リモート デスクトップ サービス］＞［リモート デスクトップ セッション ホスト］＞［一時フォルダ］

注※　［ローカル グループ ポリシー エディタ］は，スタート画面で「gpedit.msc」と入力して開くことができます。

設定内容

Windows Server 2012以降

「セッションごとの一時フォルダを使用しない」と「終了時に一時フォルダを削除しない」を有効に設定する。設定の変更をシステムに反映させるため，一度ログオフし，再度ログオンする。

NNMiをインストールするシステムに，管理者権限を持つユーザーでログオンする。

UACが有効な場合，ビルトインAdministrator以外のユーザーでは，管理者への昇格が必要です。

NNMiの媒体をドライブにセットする。

HITACHI総合インストーラの画面が表示されます。

HITACHI総合インストーラの指示に従って，インストールを開始する。

インストーラの指示に従って情報を入力する。

デフォルト値を使用する場合は，値を入力しないで，［Enter］キーを押してください。デフォルト値は，角括弧"[ ]"で囲まれた値です。

NNMi WebサーバーのHTTPポート番号の指定

NNMiにアクセスするためのNNMi WebサーバーのHTTPポート番号を入力します。ほかのプログラムが使用していないポート番号を入力してください。デフォルト値は80です。

（入力例）

** Network Node Manager i Installer **

* Starting NNMi installation.

* Enter default port for HTTP server =>

* [80]

8004[図データ]

NNMi WebサーバーのHTTPSポート番号の指定

NNMiにアクセスするためのNNMi WebサーバーのHTTPSポート番号を入力します。ほかのプログラムが使用していないポート番号を入力してください。デフォルト値は443です。

（入力例）

* Enter default port for HTTPS server =>

* [443]

8443[図データ]

インストールディレクトリの指定

NNMiのプログラムをインストールするディレクトリを入力します。デフォルト値は，次のとおりです。

<drive>:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥

（入力例）

* Enter program install directory =>

* [C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥]

C:¥Hitachi¥Cm2NNMi¥[図データ]

重要

NNMiは32ビット互換プログラムを含むため，64ビットシステム上の<drive>:¥Program Files¥にインストールすることはできません。

<drive>:¥Program Files (x86)¥にインストールすることをお勧めします。

データディレクトリの指定

NNMiの設定ファイルやデータベース，ログファイルなどのデータを格納するディレクトリを入力します。デフォルト値は，次のとおりです。

<drive>:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥

（入力例）

* Enter program data directory =>

* [C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥]

D:¥NNMiData¥[図データ]

入力内容の表示およびインストール開始可否の確認

上記3つの入力内容が表示されるので，入力内容に問題がなくインストールを開始する場合は「yes」を，入力内容を変更したい場合は「no」を入力します。

（入力例）

* http port : 80

* https port : 443

* install directory : C:¥Hitachi¥Cm2NNMi¥

* data directory : D:¥NNMiData¥

* Do you start installation with above settings you entered ? (yes/no)

* If you need to change the settings, please enter no.

yes[図データ]

インストール前チェックの実施およびインストール続行可否の確認

インストールが開始すると，初めにインストール前チェック処理が実施されます。

メモ

インストール前チェックでは，「表1‒1　NNMi管理サーバーのインストール前チェックリスト」に記載されている項目を確認するため，NNMiが使用するポートが利用できるかをチェックします。

NNMiが使用するすべてのポートが利用できることを確認します。NNMiが使用するポート一覧やファイアウォールの通過方向は，「付録E　NNMiが使用するポートの一覧」を参照してください。

このインストール前チェックに問題がなければ，そのままインストールを続けます。

インストール前チェックに問題がある場合，インストーラは問題内容を出力し，インストールを続けるかユーザーに確認します。インストールを続ける場合は「yes」，インストールを終了する場合は「no」を入力してください。

（インストール前チェックに問題があった場合の入力例）

* Starting NNMi Precheck ...

* TCP Port: [443] is used.

* UDP Port: [162] is used.

* NNMi Precheck result: NG

* There are some problem(s) with the settings.

* Do you want to continue NNMi installation ? (yes/no)

* If you enter no, the installation will stop.

no[図データ]

重要

それぞれの入力の際には［Ctrl+z］を入力しないでください。［Ctrl+z］を入力するとインストールを中断します。インストールが中断した場合はインストール手順3から再開してください。

また，インストールは数十分掛かることがありますが，途中でインストールを中断しないでください。中断した場合，不正な状態となり，通常の手段では再インストールできなくなるおそれがあります。

インストール前チェックの結果が「OK」になっても，インストールの成功を保証するものではありません。このため，「1.　インストール前チェックリスト」を参照し，インストール前のチェックリストが完了していることを確認してください。

インストール完了の確認

インストールが正しく完了すると「Installation complete successfully.」という表示でコマンドプロンプトが止まりますので，Enterキーを押下してください。

インストール結果の確認

%TEMP%¥JP1NNMiInstaller.logファイルの最後の行に，次のようにステータスの値が[0]の終了メッセージが出力されている場合，インストールは成功しています。ステータスが[0]以外の値の場合，インストールに失敗しているおそれがあります。

[Trace] Process finished with [0]

NNMiのコマンドを実行する場合，インストール完了後に開いたコマンドプロンプト画面を使ってください。インストール前から開いている画面ではNNMiの環境変数などが設定されていないため，正しく動作しません。

2.1.2　NNMiをインストールする（Linuxの場合）

LinuxシステムにNNMiを新規でインストールする手順を次に示します。

NNMiをインストールするシステムに，root権限を持つユーザーでログインする。

環境変数「LC_ALL」および「LANG」に，サポート対象のロケールを設定する。

# LC_ALL=ja_JP.UTF-8
# export LC_ALL
# LANG=ja_JP.UTF-8
# export LANG

なお，サポート対象のロケールについてはリリースノートを参照してください。

NNMiの媒体をドライブにセットし，ドライブをマウントする。

ドライブのマウント方法については，NNMiのリリースノートや，OSのマニュアルを参照してください。

Hitachi PP Installerを起動する。

次のコマンドを実行します。<mount_dir>はドライブのマウントディレクトリを示します。

# /<mount_dir>/X64LIN/setup  /<mount_dir>

Hitachi PP Installerの起動方法の詳細は，NNMiのリリースノートを参照してください。

Hitachi PP Installerの起動画面で「I」を入力し，インストールできるソフトウェアの一覧を表示する。

カーソルを「JP1/Network Node Manager i」に移動させ，スペースキーで選択し，「I」を入力する。

インストールを続行するか確認するメッセージが表示されます。

「y」または「Y」を入力する。

インストーラの指示に従って情報を入力する。

デフォルト値を使用する場合は，値を入力しないで［Enter］キーを押してください。デフォルト値は，角括弧"[ ]"で囲まれた値です。

NNMi WebサーバーのHTTPポート番号の指定

NNMiにアクセスするためのNNMi WebサーバーのHTTPポート番号を入力します。ほかのプログラムが使用していないポート番号を入力してください。デフォルト値は80です。

（入力例）

** Network Node Manager i Installer **

* Starting NNMi installation.

*Enter default port for HTTP server

* [80]

8004[図データ]

NNMi WebサーバーのHTTPSポート番号の指定

NNMiにアクセスするためのNNMi WebサーバーのHTTPSポート番号を入力します。ほかのプログラムが使用していないポート番号を入力してください。デフォルト値は443です。

（入力例）

*Enter default port for HTTPS server

* [443]

8443[図データ]

入力内容の表示およびインストール開始可否の確認

上記の入力内容が表示されるので，入力内容に問題がなくインストール開始する場合は「yes」を，入力内容を変更したい場合は「no」を入力します。

（入力例）

* http port : 80

* https port : 443

* Do you start installation with above settings you entered ? (yes/no)

* If you need to change the settings, please enter no.

yes[図データ]

インストール前チェックの実施およびインストール続行可否の確認

インストールが開始すると，初めにインストール前チェック処理が実施されます。

メモ

インストール前チェックでは，「表1‒1　NNMi管理サーバーのインストール前チェックリスト」に記載されている項目を確認するため，NNMiが使用するポートが利用できるかをチェックします。

NNMiが使用するすべてのポートが利用できることを確認します。NNMiが使用するポート一覧やファイアウォールの通過方向は，「付録E　NNMiが使用するポートの一覧」を参照してください。

このインストール前チェックに問題がなければ，そのままインストールを続けます。

インストール前チェックに問題がある場合，インストーラは問題内容を出力し，インストールを続けるかユーザーに確認します。インストールを続ける場合は「yes」，インストールを終了する場合は「no」を入力してください。

（インストール前チェックに問題があった場合の入力例）

* Starting NNMi Precheck ...

* TCP Port: [443] is used.

* UDP Port: [162] is used.

* NNMi Precheck result: NG

* There are some problem(s) with the settings.

* Do you want to continue NNMi installation ? (yes/no)

* If you enter no, the installation will stop.

no[図データ]

重要

インストールは数十分掛かることがありますが，途中でインストールを中断しないでください。中断した場合，不正な状態となり，通常の手段では再インストールできなくなるおそれがあります。

インストール前チェックの結果が「OK」になっても，インストールの成功を保証するものではありません。このため，「1.　インストール前チェックリスト」を参照し，インストール前のチェックリストが完了していることを確認してください。

2.1.3　インストール終了後の作業

NNMiのインストール後に必要な作業を説明します。OSの種類に関わらず実施してください。

(1)　ウイルス対策ソフトウェアのウイルスチェック除外設定をする

ウイルス対策ソフトウェアの影響で，NNMiが使用しているファイルおよびディレクトリに対するファイルアクセスに，排他制御によるロックが掛かることがあります。この影響で，NNMiサービスの起動失敗や異常終了，またはコマンドの実行が遅延することがあります。NNMiの稼働中にウイルスチェックをする場合は，次のディレクトリ配下をチェック対象から外してください。

Windowsの場合

NNMiのインストールディレクトリ

NNMiのデータディレクトリ

<drive>:¥Program Files¥Hitachi¥Cm2NNMi（存在しない場合があります）

<HA_mount_point>¥NNM（クラスタ構成の場合）

Linuxの場合

/opt/OV

/var/opt/OV

<HA_mount_point>/NNM（クラスタ構成の場合）

NNMiの停止中にウイルスチェックをしてNNMiを再起動する場合は，上記のディレクトリに対するウイルスチェックが完了したことを確認してから起動してください。

(2)　NNMiのシステムアカウントのパスワードを設定する

NNMiコンソールに最初にサインインするためのアカウントのパスワードを設定します。パスワードの設定には，nnmchangesyspw.ovplスクリプトを使用します。nnmchangesyspw.ovplスクリプトを引数なしで実行し，メッセージに従ってパスワードを登録してください。

メモ

システムアカウントは，インストールプロセスで作成する特別な管理者アカウントです。NNMiコンソールへ最初にサインインするときに使用します。NNMiコンソールで管理者ロールのユーザーを作成したあとは，通常は使用しません。システムアカウントはインストール終了後も有効ですが，コマンドラインの実行や復旧目的にだけ使用されます。システムパスワードの設定または変更方法については，「1.5.5　システムアカウントのパスワードの設定」を参照してください。

(3)　言語環境を設定する（Linuxの場合だけ）

OSの設定などによっては，マシンのリブート時にovstartコマンドがLANG=Cで自動的に起動される場合があります。この場合，バックグラウンド・プロセスでは英語のメッセージが出力されます。英語のメッセージの出力を回避するためには，システム起動時にovstartコマンドがサポートしているロケールで起動されるように，次の設定を行います。

設定手順

ovstartコマンドが NNMiインストール時の言語で起動されるように，次の設定を行ってください。

[設定個所]

systemd でサービスを管理しているディストリビューションの場合

/opt/OV/bin/netmgt ファイル内の /opt/OV/bin/ovstart の前

/opt/OV/bin/nettrap ファイル内の /opt/OV/bin/ovstart nnmtrapreceivermd の前

それ以外のディストリビューションの場合

/etc/init.d/netmgt ファイル内の /opt/OV/bin/ovstart の前

/etc/init.d/nettrap ファイル内の /opt/OV/bin/ovstart nnmtrapreceivermd の前

[設定内容]

次のどちらかが記載されていることを確認し，必要であれば追加してください。

LANG=ja_JP.UTF-8
export LANG

または

LANG=zh_CN.utf8
export LANG

(4)　Java最大ヒープサイズを確認する

インストール中に，物理メモリに応じてJava最大ヒープサイズ（-Xmx）の値が自動的に設定されます。リリースノートの「4.　メモリ所要量およびディスク占有量」および「9.1 システム」を参考にして，-Xmxの値を見直してください。監視対象の規模に変更があった場合も，同様に見直してください。

(5)　インシデントの自動トリム設定を確認する

NNMi 12-10以降，新規インストールの場合，インシデントの自動トリムが有効化されます。「21.20　古いSNMPトラップインシデントを自動でトリムする」を参考にして，自動トリムの有無，トリム実施のしきい値と削除量，削除対象の設定を見直してください。監視対象の規模に変更があった場合も，同様に見直してください。

(6)　NNMiサービスを開始する

ovstartコマンドを実行して，NNMiサービスを開始します。

(7)　管理者ロールのアカウントを作成する

NNMiコンソールにサインインして，管理者ロールのアカウントを作成します。

NNMiサインイン用ウィンドウを表示する。

Webブラウザのアドレス入力用のウィンドウに次のURLを入力します。

http://<fully_qualified_domain_name>:<port>/nnm/

<fully_qualified_domain_name>は，NNMi 管理サーバーの完全修飾ドメイン名を表し，<port>は，インストール中に設定したNNMi WebサーバーのHTTPポート番号を表します。

システムアカウントのユーザー名とパスワードを入力し，サインインボタンをクリックする。

ユーザー名：system

パスワード：「(2)　NNMiのシステムアカウントのパスワードを設定する」で作成したシステムアカウントのパスワード

ユーザーアカウントを作成する。

NNMiコンソールの［設定］ワークスペース＞［セキュリティ］＞［ユーザーアカウント］＞［新規作成］アイコンをクリックします。名前とパスワードを入力してから，［保存して閉じる］アイコンをクリックしてユーザーアカウントを保存します。詳細については，NNMiヘルプの「ユーザーアカウントを設定する（［ユーザーアカウント］フォーム）」を参照してください。

重要

名前は，1〜40文字までが入力できます。使用できる文字は，英数字（A-Z，a-z，0-9），ピリオド（.），アンダーライン（_），アットマーク（@），およびハイフン（-）です。

パスワードは，1文字以上の任意の文字数が入力できます。使用できる文字は，英数字（A-Z，a-z，0-9），および半角記号です。

ユーザーアカウントに管理者ロールを割り当てる。

NNMiコンソールの［設定］ワークスペース＞［セキュリティ］＞［ユーザーアカウントのマッピング］＞［新規作成］アイコンをクリックし，次の項目を指定します。

ユーザーアカウント：手順3で作成したユーザーアカウント

ユーザーグループ：NNMi管理者

［保存して閉じる］アイコンをクリックしてマッピングを保存します。詳細については，NNMiヘルプの「ユーザーアカウントのマッピングタスク」を参照してください。

重要

ユーザーグループは新規に作成しないで，デフォルトのユーザーグループから選択してください。

2.2　クイックスタート設定ウィザードを使用する

この項では，NNMiの基本的な設定タスクについて説明します。これらのタスクは，必ずNNMiをインストールしたあとに行ってください。クイックスタート設定ウィザードで設定できる項目は非常に少ないため，NNMiで監視を始めるために必要なすべての設定を行うことはできません。通常は，NNMiコンソールから設定を行うことを推奨します。次のような初期設定（例えばテスト環境）では，クイックスタート設定ウィザードを使用することもできます。

SNMPコミュニティ文字列の設定

限られた範囲のネットワークノードの検出

ネットワークアドレス変換（NAT）を使用した結果，重複するIPアドレスを含むネットワークでエリアを管理する場合は，クイックスタートウィザードで検出する1つのアドレスドメイン（重複しないアドレス）を選択します。次に，NNMiヘルプの「NAT環境内で重複するアドレス」または「13.　NAT環境の重複IPアドレスの管理」を参照してください。

初期管理者アカウントの設定

重要

クイックスタート設定ウィザードを使用して，SNMPバージョン3（SNMPv3）の設定を完了させることはできません。SNMPv3を使用して監視するデバイスがある場合は次を実行します。

NNMiコンソールを開く。

［設定］ワークスペースの［通信の設定］を選択する。

SNMPv3設定を完了する。

初期設定が完了したあとは，NNMiコンソールを使って，ネットワークトポロジへのノードの追加や監視の設定のような，追加の設定タスクを行うことができます。詳細については，NNMiヘルプを参照してください。

メモ

検出シードおよび自動検出ルールについて

検出シードとは，NNMiによるネットワークトポロジの検出を助けるためのノードです。例えば，監視環境内のコアルータなどがシードになります。各シードは，IPアドレスまたはホスト名によって識別されます。NNMiヘルプの「自動検出ルールを設定する」を参照してください。

シードとして指定したデバイスが，追加検出の開始ポイントとなるように検出を設定するには，自動検出ルールを作成して設定してください。NNMiヘルプの「検出シードを指定する」を参照してください。

シードとして指定したデバイスだけが検出されるように検出を設定するには，自動検出ルールを作成しないでください。

検出プロセスの概要については，NNMiヘルプの「スパイラル検出の動作原理」を参照してください。

インストールプロセスが完了したあとで，次の手順でクイックスタート設定ウィザードを起動する。

クイックスタート設定ウィザードは，インストール後すぐに実行する必要があります。クイックスタート設定ウィザードを手動で起動するには，次のURLにアクセスします。

http://<fully_qualified_domain_name>:<port>/quickstart/

<fully_qualified_domain_name>はNNMi管理サーバーの完全修飾ドメイン名で，<port>はインストール時に設定したポート番号です。

使用しているNNMi管理サーバーに複数のドメイン名がある場合は，NNMiでは，インストール時にその中から1つを選択します。NNMiが使用している完全修飾ドメイン名を判断するには，nnmofficialfqdn.ovplスクリプトを実行します。詳細については，nnmofficialfqdn.ovplリファレンスページを参照してください。

NNMiクイックスタート設定ウィザードが，Webブラウザのウィンドウで開きます。

次のようにログインする。

ユーザー名：system

パスワード：「2.1.3　インストール終了後の作業」の「(1)　NNMi のシステムアカウントのパスワードを設定する」で作成したシステムアカウントのパスワードです。

［コミュニティ文字列の設定］ページで，検出範囲内にあるノードのどれかのコミュニティ文字列を入力し，［追加］をクリックする。

メモ

NNMiは，コミュニティ文字列を，既知のデバイスと自動的に照合します。特定のデバイスと各コミュニティ文字列の関連づけを，手動で行う必要はありません。

［SNMPコミュニティ文字列］のリストに，検出範囲内のすべてのノードのコミュニティ文字列が含まれるまで手順3を繰り返し，［次へ］をクリックする。

ここで追加したSNMPコミュニティ文字列が，NNMiデータベースに保存されます。NNMiコンソールでは，SNMPコミュニティ文字列は，［通信の設定］フォームの［デフォルトのSNMPv1/v2コミュニティ文字列］タブに表示されます。

［自動検出ルールの設定］ページで，既存のルール名と［含まれるIPアドレス範囲］との関連づけを行う。検出規則のためのIPアドレス範囲を入力し，［次へ］をクリックする。

次は，有効なIPアドレス範囲の例です。

10.1.1.*

10.1.1.1-99

10.10.50-55.*

10.1-7.1-9.1-9

［シードの設定］ページで，ネットワークに検出シードの情報を入力し，［追加］をクリックする。そのあと，［次へ］をクリックする。

検出シードを，IPアドレスまたは完全修飾ドメイン名の形式で入力します。これらシードで示されたネットワークデバイスによって，NNMiのスパイラル検出プロセスがネットワークを検出できるようになります。

メモ

コマンドラインから，nnmloadseeds.ovplコマンドを使用してシードをロードできます。詳細については，nnmloadseeds.ovplリファレンスページを参照してください。

［シードテストの結果］ページで，通信テストの結果を確認する。

手順3で特定したコミュニティ文字列では，どのシードノードにも到達できない場合には，［前へ］をクリックし，［コミュニティ文字列の設定］ページまで戻ってください。コミュニティ文字列を修正してから，［次へ］をクリックします。

すべてのノードに到達できるまで，手順7を繰り返したら，［次へ］をクリックする。

［管理者アカウントの設定］ページで，NNMiソフトウェアを管理する新規アカウントのユーザー名を入力し，パスワードを設定して［次へ］をクリックする。

［要約］ページで，指定した情報を確認し，次のどちらかを実行する。

設定の変更を行う場合は，［前へ］をクリックします。

現在の設定を使用する場合，［コミット］をクリックします。

［ウィザードは終了しました］ページで，ネットワークの一部を検出するためにNNMiを正常に設定したことが表示されたら，次のどちらかを実行する。

戻ってもう一度実行する場合は，［前へ］をクリックします。

NNMiコンソールユーザーインタフェースを起動する場合は，［UIを起動］をクリックします。NNMiの使用を開始するには，「3.　NNMi入門」を参照してください。

メモ

Windowsの場合，インストール後，ウイルス対策ソフトウェアを再起動します。

2.3　NNMiのライセンスを取得する

恒久ライセンスキーをインストールしていない場合は，NNMi製品には，NNMiのインストール後60日間有効な一時試用ライセンスキーが含まれています。できるだけ早く，恒久ライセンスキーを入手し，インストールしてください。

2.3.1　恒久ライセンスキーのインストールを準備する

一時試用ライセンスでは，250ノードまでの制限が付けられています。一時試用ライセンスキーでNNMiを実行している場合，恒久ライセンスでサポートできる数以上のノードを管理できる場合があります。しかし恒久ライセンスが有効になると，NNMiはライセンスされている数まで自動的に管理対象ノードを減少します。

ライセンス情報を追跡する際には，次の点に注意してください。

消費量：NNMiは，NNMiのライセンス容量限界までノードを検出および管理します（切り上げ）。

VMware環境：デバイスプロファイルがvmwareVMの各デバイスは，1/10のノードと同等です。

ほかのすべてのデバイスは1つの検出されたノードと同等です。

管理対象から除外するノードをご自身で決定する場合は，新規ライセンスキーをインストールする前に，重要でないノードをNNMiコンソールを使用して削除してください。

(1)　ライセンスの種類および管理対象ノードの数の確認

現在，NNMiが使用しているライセンスの種類を確認するには，次の手順に従います。

NNMiコンソールで，［ヘルプ］＞［Network Node Manager iについて］の順にクリックする。

［Network Node Manager iについて］ウィンドウで，［ライセンス情報］をクリックする。

［消費量］フィールドに表示されている値を探す。

この値が，現在NNMiが管理しているノードの数となります。

恒久ライセンスがサポートできるノード数が，現在NNMiが管理しているノード数より少ない場合は，NNMiコンソールを使用して，あまり重要でないノードを削除する。

詳細については，NNMiヘルプの「ノードを削除する」を参照してください。

2.3.2　恒久ライセンスキーを取得してインストールする

恒久ライセンスキーを申請するには，次の情報が必要です。

ソフトウェア使用許諾契約書

NNMi管理サーバーのIPアドレス

お客様の企業情報または団体情報

恒久ライセンスキーの取得方法およびインストール方法は，リリースノートを参照してください。

2.3.3　一時試用ライセンスの切り替えについて

NNMiのインストール直後は，NNMiの一時試用ライセンスが適用されます。

NNMi Advancedの機能を検証する場合は，一時試用ライセンスを切り替えてください。

NNMiとNNMi Advancedの一時試用ライセンスを切り替える方法については，リリースノートを参照してください。

2.4　NNMiをアンインストールする

2.4.1　NNMiをアンインストールする（Windowsの場合）

NNMiをアンインストールするシステムに，管理者権限を持つユーザーでログオンする。

UACが有効な場合，ビルトインAdministrator以外のユーザーでは，管理者への昇格が必要です。

NNMiのサービスをすべて停止する。

［コントロールパネル］＞［プログラムと機能］で，「Network Node Manager」を選択して［アンインストールと変更］をクリックする。

アンインストールを開始するか確認するメッセージが表示されるので，「yes」を入力し，アンインストールを開始する。

（入力例）

** Network Node Manager i Installer **
* Starting uninstallation ? (yes/no) =>
yes

アンインストールが終了したら，NNMiのインストールディレクトリとデータディレクトリを削除する。

アンインストールを実行しても，NNMiのインストールディレクトリとデータディレクトリが削除されない場合は，手動で削除します。

インストール時にデフォルト値を選択した場合は，次のディレクトリを削除します。

<drive>:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥

<drive>:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥

一時ディレクトリおよび一時ファイルなどを削除する。

NNMiが作成する次の一時ディレクトリおよび一時ファイルなどを削除します。

存在できるものをすべて列挙しているため，存在しなくても問題ありません。なお，アンインストールのログ出力ファイル（NNMUninstall.log）は，必要に応じてコピーを取得してから削除してください。

%TEMP%¥HPOvInstaller¥
%TEMP%¥HPOvLic.log
%TEMP%¥HPOvPerlA-install.log
%TEMP%¥Install_Autopass.log
%TEMP%¥hsperfdata_Administrator
%TEMP%¥InstallerData
%TEMP%¥JP1NNMiMIBLoad.log
%TEMP%¥MicroFocusOvInstaller¥
%TEMP%¥NNMUninstall.log
%TEMP%¥NNM_X.X.X_HPOvInstaller.txt (Xには1桁以上の数字が入ります)
%TEMP%¥NNM_X.X.X_MicroFocusOvInstaller.txt (Xには1桁以上の数字が入ります)
%TEMP%¥nmscreatedb.log
%TEMP%¥nnm_hotfixes.log
%TEMP%¥nnm_installconfig_vbs.log
%TEMP%¥nnm_premigration.log
%TEMP%¥nnm_preinstallcheck_phaseI.log
%TEMP%¥nnm_preinstallcheck_phaseII.log
%TEMP%¥ovRemoveDir.exe
%TEMP%¥ovDetach.exe
%TEMP%¥ovinstallparams.ini
%TEMP%¥ovCleanUp.bat
%TEMP%¥persistent_state
%TEMP%¥preinstallcheck
%TEMP%¥JP1NNMiInstaller.log
%TEMP%¥JP1NNMiPostinstaller.log
%TEMP%¥InstallScript.iap_xml
%TEMP%¥nnm_preupgrade.log
%TEMP%¥nnm_pre_dialogcheck.log
%TEMP%¥OvLauncher.log
%TEMP%¥nnm_pre-uninstall.log
%TEMP%¥nnmilog¥
<drive>:¥ProgramData¥apregid.com.hpe

環境変数を削除する。

NNMiをアンインストールしても環境変数「OVCSL_LOG」，「OVCSL_LOG_APPLICATION」，「OVCSL_LOG_FILE」およびNNMiインストール時に環境変数「PATH」に追加された「<NnmInstallDir>bin¥」は，削除されません。手動で削除してください。

<NnmInstallDir>は環境変数「NnmInstallDir」に設定された値です。

2.4.2　NNMiをアンインストールする（Linuxの場合）

NNMiをアンインストールするシステムに，root権限を持つユーザーでログインする。

NNMiのサービスをすべて停止する。

NNMiのアンインストーラを起動する。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動します。

# /etc/hitachi_x64setup

指示に従ってNNMiのアンインストールを選択し，アンインストールを実行する。

アンインストールが終了したら，NNMiのインストールディレクトリとデータディレクトリを削除する。

アンインストールを実行しても，NNMiのインストールディレクトリやデータディレクトリなどが削除されない場合は，手動で削除します。

次のディレクトリを削除します。

インストールディレクトリ

/opt/OV

データディレクトリ

/var/opt/OV

一時ディレクトリおよび一時ファイルなどを削除する。

NNMiが作成する次の一時ディレクトリおよび一時ファイルなどを削除します。

存在できるものをすべて列挙しているため，存在しなくても問題ありません。なお，アンインストールのログ出力ファイル（NNMUninstall.log）は，必要に応じてコピーを取得してから削除してください。

/var/tmp/HPOvPerlA-install.log
/var/tmp/jp1nnmi
/var/tmp/JP1NNMiInstaller.log
/var/tmp/JP1NNMiPostinstaller.log
/var/tmp/rpm-tmp.xxx (xxxには1桁以上の英数字が入ります)
/tmp/install.dir.xxx (xxxには1桁以上の数字が入ります)
/tmp/ia_remove.shxxx.tmp (xxxには1桁以上の数字が入ります)
/tmp/HPOvInstaller
/tmp/MicroFocusOvInstaller
/tmp/NNMUninstall.log
/tmp/NNM_X.X.X_HPOvInstaller.txt (Xには1桁以上の数字が入ります)
/tmp/NNM_X.X.X_MicroFocusOvInstaller.txt (Xには1桁以上の数字が入ります)
/tmp/debug
/tmp/JP1NNMiMIBLoad.log
/tmp/hsperfdata_bin
/tmp/hsperfdata_nmsdbmgr
/tmp/hsperfdata_nmsproc
/tmp/hsperfdata_root
/tmp/nnm-premigration.log
/tmp/nnm_preinstallcheck_phaseI.log
/tmp/nnm_preinstallcheck_phaseII.log
/tmp/ovinstallparams.ini
/tmp/persistent_state
/tmp/postInstall
/tmp/postRemove
/tmp/preInstall
/tmp/preRemove
/tmp/preinstallcheck
/tmp/nnm-preupgrade.log
/tmp/nnm_pre_dialogcheck.log
/usr/share/apregid.com.hpe

2.5　インストールおよび初期スタートアップのトラブルシューティング

2.5.1　インストールの問題

(1)　問題：NNMiのインストールに，現在のホストシステム上の空き領域以上のディスクの容量が必要である（Linuxの場合）

(a)　解決方法

LinuxにNNMiをインストールする場合，バイナリをインストールする場所（$OV_INST_DIR）やデータファイルを保存する場所（$OV_DATA_DIR）を選択できません。初期設定でのこれらの場所は，次の設定となります。

OV_INST_DIR=/opt/OV

OV_DATA_DIR=/var/opt/OV

/opt/OVまたは/var/opt/OVのどちらかのディスク容量が十分でない場合は，下記の回避方法を使用して状況を改善してください。

必要な場合は，NNMiをアンインストールする。

インストールターゲットから，バイナリをインストールしてデータファイルを保存するのに十分なディスク容量がある大きなパーティションへの，シンボリックリンクを作成する。

シンボリックリンクを作成するための構文は次のとおりです。

ln -s <large disk> /opt/OV
ln -s <large disk> /var/opt/OV

重要

インストール先の上位ディレクトリのアクセス権は555以上にしてください。

NNMiをインストールする。

(2)　問題：インストール時に，プレインストール手順（フェーズII）に失敗し，/tmp/nnm_preinstall_phaseII.logファイルで詳細を確認する必要があることを示すメッセージが表示される（Linuxの場合）

(a)　解決方法

NNMiインストールスクリプトは，2つのグループ（nmsgrpとnmsdb）と2つのユーザー（nmsprocとnmsdbmgr）および対応する$HOMEディレクトリを自動的に作成します。これらの操作は，次の理由によって失敗することがあります。

IT部門でuseraddまたはgroupaddコマンドを無効にしたため，ユーザーおよびグループを作成できない。

$HOMEディレクトリがNFS上に存在する場合に，ルートユーザーが$HOMEディレクトリを作成できない。

NNMiインストーラがこれらのグループ，ユーザー，またはディレクトリの作成に失敗すると，インストールが中止されます。この場合は，ユーザーを手動で作成してインストールを再開できます。

nmsgrpグループでnmsprocユーザーを作成する。

$HOMEディレクトリを任意のディレクトリに設定しますが，そのディレクトリは存在する必要があります。

nmsdbグループでnmsdbmgrユーザーを作成する。

$HOMEディレクトリを任意のディレクトリに設定しますが，そのディレクトリは存在する必要があります。

これらの操作に失敗することがわかっていて，ユーザーID，グループID，または$HOMEの場所を制御する必要がある場合は，グループ，ユーザー，および$HOMEディレクトリを作成してからインストーラを起動できます。

useraddコマンドによってユーザーを作成した場合，デフォルトでは/home/<ユーザー名>がホームディレクトリになります。

2.5.2　初期スタートアップの問題

(1)　問題：NNMiコマンドラインツールをLinuxのNNMi管理サーバーで実行できない

(a)　解決方法

システム環境変数PATHに/opt/OV/binが含まれていることを確認します。含まれていない場合は，システム環境変数PATHに/opt/OV/binを追加します。

(2)　問題：JBossポートの競合

(a)　解決方法

デフォルトでは，JBossアプリケーションサーバーは，NNMiとの通信に複数のポートを使用します。通常これらのポートは，JBoss以外のアプリケーションにも使用されます。

ポートの競合を解決するには，次の手順を実行します。

管理者権限（Windowsの場合）またはroot権限（Linuxの場合）のあるユーザーとして，テキストエディタで次のファイルを開く。

Windows：%NnmDataDir%Conf¥nnm¥props¥nms-local.properties

%NnmDataDir%は，インストール時に指定するデータディレクトリです。

Linux：/var/opt/OV/conf/nnm/props/nms-local.properties

既存のエントリを修正し，競合しているポート番号を使用できるポート番号に変更する。

変更を保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop -c
ovstart -c

メモ

Windowsの場合，［ovstop］と［ovstart］のコマンドは，［スタート］メニューからも実行できます。NNMiが使用するポートの詳細については，nnm.portsリファレンスページを参照してください。

(3)　問題：NNMiがノードを検出しない

(a)　解決方法

ワークスペースのナビゲーションパネルで［設定］ワークスペースから［検出］を開く。

［シード］ビューを開く。

［検出シードの結果］列の値を確認する。

検出されたノードの大部分のステータスが，［ノードが作成されました］以外の場合は，NNMiの検出プロセスが正常に動作していなかったということです。

ステータスが［ノードが作成されました（非SNMPデバイス）］の場合は，ノードに対してpingが可能であるか，また，nnmsnmpwalk.ovplコマンドを実行してノードから情報を取得できるかを確認します。詳細については，nnmsnmpwalk.ovplリファレンスページを参照してください。これらのツールが実行できない場合は，次の事項を確認してください。

a　ノードにpingし，応答するか確認してください。

b　ノードでSNMPが有効になっているか確認してください。

c　ノードのSNMPエージェントのアクセスリストに，NNMi管理サーバーが含まれていることを確認してください。

d　NNMiがノードを適切に検出できるよう，ノードの正しいコミュニティ文字列を設定していることを確認してください。この情報は，［通信の設定］フォームの［デフォルトのSNMPv1/v2コミュニティ文字列］タブに表示されています。

e　ルータ，スイッチ，またはファイアウォールについて，検出を制限することのあるアクセス制御リストが設定されていないことを確認します。

詳細については，NNMiヘルプの「検出を設定する」を参照してください。

(4)　問題：NNMi管理サーバーにアクセスしていると，NNMiコンソールを起動できない（Windowsの場合）

WebブラウザでNNMi管理サーバーをポイントしているときに，NNMiコンソールを起動できない場合，ファイアウォールがHTTPポートをブロックしている可能性があります。この問題のトラブルシューティングを行うには，NNMi管理サーバーでブラウザを実行します。このブラウザからはNNMiコンソールにアクセスでき，リモートのブラウザからはアクセスできない場合，ポートをチェックする必要があります。

この問題を解決するには，許可ポートリストに%NnmDataDir%Conf¥nnm¥props¥nms-local.propertiesファイルに示されているnmsas.server.port.web.http値を追加します。詳細については，nnm.portsリファレンスページを参照してください。

%NnmDataDir%は，インストール時に指定するデータディレクトリです。

(5)　問題：NNMiのインストールまたはアップグレードが正常に終了した後，NNMiコンソールが開かない

incidentActions.*.*.logファイル（NNMi管理サーバーの/var/opt/OV/log/nnm/publicディレクトリから入手可能）の最新のコピーに次のエラーメッセージも表示される。

SEVERE: com.hp.ov.nms.events.action.log.ActionLogger createActionServer:

java.io.FileNotFoundExceptionが原因で/var/opt/OV/tmp/actionServer.portからポート番号を取得できませんでした。

/var/opt/OV/tmp/actionServer.port.lock (権限拒否) : java.io.FileNotFoundException:

/var/opt/OV/tmp/actionServer.port.lock (権限拒否)

(a)　解決方法

NNMi管理サーバーで次のコマンドを実行します。

a./opt/OV/bin/ovstop

b.chown root:root /var/opt/OV/tmp

c.chmod 777 /var/opt/OV/tmp

d.chmod g+s /var/opt/OV/tmp

/var/opt/OV/tmpディレクトリでactionServer.portファイルとactionServer.port.lockファイルを探します。 それらのファイルが存在する場合は削除します。

NNMi管理サーバーで次のコマンドを実行します。

/opt/OV/bin/ovstart

第2編　入門編

3　NNMi入門

ここでは，NNMiでネットワーク管理を始める上で必要な，NNMiへのアクセス方法，ネットワークを検出するための設定方法の概要について説明しています。オペレータおよび管理者用の詳細情報は，NNMi ヘルプに記載されています。

3.1　NNMiへアクセスする

NNMiをインストールし，インストール後の設定作業を完了すると，ネットワークの管理を開始できます。ネットワークのモニタリングやイベント処理のタスクについては，Webブラウザのウィンドウで開くNNMiコンソールからアクセスできます。

NNMiコンソールにアクセスするには，次の手順に従います。

対応Webブラウザを使用していることを確認する。

「1.1　ハードウェアおよびソフトウェアを確認する」を参照してください。

WebブラウザでJavaScript，NNMi管理サーバーからのポップアップウィンドウを有効にし，ブラウザがNNMi管理サーバーからのCookieを受け入れるようにする。

「1.5.3　NNMiコンソール用のWebブラウザの有効化」を参照してください。

次のURLをWebブラウザのアドレス入力用のウィンドウに入力する。

http://<fully_qualified_domain_name>:<port>/nnm/

<fully_qualified_domain_name>は，NNMi管理サーバーの完全修飾ドメイン名を表し，<port>は，JBossアプリケーションサーバーがNNMiコンソールとの通信で使用するポートを表します。

使用しているNNMi管理サーバーに複数のドメイン名がある場合は，NNMiでは，インストール時にその中から1つを選択します。NNMiが使用している完全修飾ドメイン名を判断するには，nnmofficialfqdn.ovplスクリプトを実行します。詳細については，nnmofficialfqdn.ovplリファレンスページを参照してください。

ブラウザでWindowsオペレーティングシステムにインストールされているNNMi管理サーバーを指定してもNNMiコンソールを起動できない場合，NNMi管理サーバーでWindowsファイアウォールがhttpポートをブロックしているおそれがあります。「(4)　問題：NNMi管理サーバーにアクセスしていると，NNMiコンソールを起動できない（Windowsの場合）」を参照してください。

NNMiサインイン用ウィンドウで，ユーザーのアカウント名とパスワードを入力したあと［サインイン］をクリックする。

詳細については，次の「ユーザーのアカウントとロール」を参照してください。

ユーザーのアカウントとロール

インストール後のNNMiへの初回アクセスのために，NNMiは特別のシステムアカウントを提供します。通常は，このシステムアカウントは使用しないでください。

通常のご使用のために，NNMi管理者は各ユーザー（またはユーザーのグループ）のアカウントを設定し，各アカウントに対し定義済みのユーザーロールを割り当てます。ユーザーロールによって，NNMiコンソールにアクセスできるユーザーと，各ユーザーが使用できるワークスペースとアクションが決まります。NNMiでは，NNMiコンソールへのアクセスに対して次のユーザーロールが用意されています。これらのロールは，プログラムによってあらかじめ定義されていて修正はできません。

管理者

オペレータレベル2

オペレータレベル1

ゲスト

チームのNNMiサインインのアクセス設定を行う前に，各チームのメンバに，どの定義済みのNNMiロールを割り当てるのがふさわしいかを判断します。ロールは階層的です。つまり，階層内で高位のロールは下位のロールの特権をすべて含みます（管理者が最高位で，ゲストが最低位です）。

コマンドラインへのアクセスと同様，ユーザーのアカウントとロールは，NNMiコンソールで設定します。詳細については，NNMiヘルプの「セキュリティの設定」を参照してください。

NNMiには，インストール時に作成された自己署名証明書を使用してそのまま使用できるhttps設定があります。自己署名証明書の代わりに認証機関による署名入り証明書を使用する場合の詳細については，「10.　NNMiでの証明書の使用」を参照してください。

3.2　NNMiヘルプへアクセスする

NNMiヘルプには，NNMiコンソールの使用方法が記載されています。

NNMiのヘルプにアクセスするには，NNMiコンソールメニューバーの［ヘルプ］をクリックし，メニューにある最初の区切りラインの上の項目の1つをクリックしてください。

メモ

NNMiコンソールには，情報入力フォームが含まれています。フォーム名は，ウィンドウの左上に表示されます。どのNNMiフォームからでも，フォームのヘルプ情報にアクセスできます。［ヘルプ］メニューで，［<xyz>フォームの使用法］（<xyz>は現在のフォームのタイトル）をクリックしてください。

3.3　ネットワーク検出を設定する

NNMiを使ってネットワークの検出や管理を開始するときは，テスト用ネットワークから始め，ごくわずかのインタフェースしか持たない少数のノードを検出，管理するようにNNMiを設定することをお勧めします。クイックスタート設定ウィザード（「2.2　クイックスタート設定ウィザードを使用する」を参照）を使用すると，このような小さな構成が簡単に設定できます。NNMiのインストール直後は，クイックスタート設定ウィザードを使用することを推奨します。

NNMiの操作に慣れると，その豊富な機能がどのようにネットワークの管理に使われているのかを理解できるようになります。NNMiで管理するネットワークトポロジは，検出規則や管理領域を系統的に追加すれば，次第に拡張できます。

ここでは検出プロセスを開始する前に必要となる設定作業について，簡単に概要を説明します。次の表のチェックリストでは，これらの作業についてまとめてあります。

表3‒1　検出設定チェックリスト

チェック欄

（はい/いいえ）

タスク

検出するノードのすべてがネットワークに接続され，それに対応しているSNMPのバージョン（SNMPv1，SNMPv2c，またはSNMPv3）の設定がされているかを検証します。

ネットワーク管理者より，管理するノードの読み取り専用コミュニティ文字列を入手します。

NNMiコンソールを使用して，「3.3.1　コミュニティ文字列を設定する」に記載されている手順でコミュニティ文字列を設定します。

NNMiコンソールを使用して，「3.3.2　自動検出ルールを設定する」に記載されている手順でスパイラル検出プロセスを設定します。

NNMiコンソールを使用して，「3.3.3　検出の進行状況を確認する」に記載されている手順でスパイラル検出プロセスをチェックします。

検出プロセスの詳細については，NNMiヘルプの「ネットワークの検出」を参照してください。

3.3.1　コミュニティ文字列を設定する

コミュニティ文字列を使用してNNMiを設定するには，次の手順に従います。

ワークスペースのナビゲーションパネルで，［設定］ワークスペースを選択する。

次のように，［通信の設定］フォームを開く。

［デフォルトのSNMPv1/v2コミュニティ文字列］タブで，［新規作成］アイコンをクリックする。

［デフォルトの読み取りコミュニティ文字列］フォーム上の，［読み取りコミュニティ文字列］のボックスに，検出範囲内の特定のノードのコミュニティ文字列を入力して，［保存して新規作成］アイコンをクリックする。

手順4を繰り返し実行し，検出範囲内のノードのコミュニティ文字列をすべて入力してから，［保存して閉じる］アイコンをクリックする。

［通信の設定］フォームで，［保存して閉じる］アイコンをクリックする。

デバイスのコミュニティ文字列の設定やファイルからのコミュニティ文字列のロードの詳細については，NNMiヘルプの「通信プロトコルの設定」を参照してください。

3.3.2　自動検出ルールを設定する

ネットワーク管理で最も重要な作業の1つは，常に最新のネットワークトポロジを把握しておくことです。NNMiは，ネットワークノードの継続検出によってこのトポロジを維持します。NNMiの検出プロセスは，根本原因解析やトラブルシューティングのツールが，インシデント解決のための正確な情報を提供することを保証します（メモの「ネットワーク検出」を参照）。

自動検出ルールを設定するには，次の手順に従います。

ワークスペースのナビゲーションパネルで［設定］ワークスペースから［検出］を開く。

［検出の設定］フォームを開く。

［自動検出ルール］タブをクリックし，次に［新規作成］アイコンをクリックする。

［自動検出ルール］フォームの［基本］に，ルールの名前および順序の情報を入力する。

この順序は，ほかの自動検出ルールに対するこのルールの優先度を示す数値です。詳細については，［ヘルプ］＞［自動検出ルール フォームの使用法］の順にクリックします。

［このルールの自動検出開始ポイント］で，この規則に対する適切な自動検出アクションを選択する。

［このルールのIPアドレス範囲］で，［新規作成］アイコンをクリックする。

［IPの自動検出範囲］フォームで，［IPの範囲］を入力し，［範囲のタイプ］は［ルールに含める］という設定のままにして，［保存して閉じる］アイコンをクリックする。

［自動検出のルール］フォームで，［保存して閉じる］アイコンをクリックする。

手順3から手順8までを繰り返し実行し，使用するすべてのルールを追加する。

［検出の設定］フォームで，［保存して閉じる］アイコンをクリックし，すべての新しい自動検出ルールをNNMiデータベースに保存する。

［設定］ワークスペースから［検出］を開き，［シード］をクリックする。

［新規作成］アイコンをクリックする。

［検出シード］のフォームで，ホスト名またはIPアドレスを入力し，［保存して閉じる］アイコンをクリックする。

手順12および手順13を繰り返して，検出シード用のすべてのホスト名またはIPアドレスを追加する。

検出の進行状況を監視する方法は，「3.3.3　検出の進行状況を確認する」を参照してください。

検出の設定の詳細については，NNMiヘルプの「検出を設定する」を参照してください。

メモ

ネットワーク検出

NNMiは，ネットワークにあるデバイス（スイッチやルータなど）に関する情報を収集したり，ユーザーやチームにとって重要なデバイスの管理を積極的に行ったりします。検出モードは，次の2つから選ぶことができます。

検出シード：ユーザーが，デバイスのリストを提供して，NNMiの検出やモニタリングの対象となるデバイスを包括的に管理します。

自動検出ルール：ユーザーが，検出シードとなるアドレスやホスト名のリストを提供し，NNMiは，この情報を包括的な自動検出用の開始ポイントとして使用します。さらに，ユーザーは，IPv4アドレス範囲やMIB II sysObjectIDを提供すれば，NNMiの検出プロセスに制限がかけられます。

検出モードの選択が済むと，NNMiスパイラル検出を行います。NNMiは，さまざまなプロトコルや技術を利用して，ネットワークインベントリについての豊富な情報を収集し，デバイス（サブネットやVLAN）間の関係を確認し，デバイス間の接続関係を正確に描き出します。NNMi Causal Engineは，各デバイス（および，デバイスに関連する各インタフェースやアドレス）の現在のステータスを判定し，発生した問題や潜在的な問題を検出した場合には，積極的に通知を行います。

ダイナミック検出プロセスは，長期的に継続されます。ネットワーク管理ドメインの中で変更があった場合は，NNMiスパイラル検出が自動的に情報を更新します。

ネットワーク検出の詳細については，NNMiヘルプの「ネットワークの検出」を参照してください。

3.3.3　検出の進行状況を確認する

スパイラル検出プロセスの起動後，そのプロセスが正しく実行されているか検証します。

メモ

スパイラル検出は動的であるため，NNMiは継続的にネットワークノードを検出します。NNMiは，検出ルールに新しいノードが追加されるたびに，そのノードを検出し，ノードに関するトポロジ情報を収集し，ノードのモニタリングを開始します。

検出の進行状況の測定には幾つかの方法があります。検出の進行状況を調べるには，次のどれかの処理を実行します。

検出中に，［設定］＞［検出］＞［シード］の順にクリックして，シードのステータスをチェックします。［検出シードの結果］列のステータス情報を確認します。検出が終わりに近づくと，ノードの大半が「ノードが作成されました」のステータスになります。

検出中に，［ヘルプ］＞［システム情報］の順にクリックして，［データベース］タブから検出の進行状況を確認します。［データベースのオブジェクト数］を1時間に数回確認します。ノード，SNMPエージェント，インタフェース，IPアドレス，L2接続のフィールドの数は，やがて一定になります。サンプリング周期を通して，この数字の増加がなければ，検出は完了です。

検出中に，NNMiコンソールで，［インベントリ］ワークスペースから［ノード］を選択します。［合計］フィールドの値を1時間に数回確認します。サンプリング周期を通して，この値が増加していなければ検出は完了です。

検出中に，NNMiコンソールで［ツール］＞［NNMiセルフモニタリングのグラフ］＞［検出の進行状況］をクリックして，検出の進行状況を確認します。

検出中に，NNMiコンソールで［ツール］＞［ステータス分布グラフ］＞［ノードステータス］をクリックして，検出の進行状況を確認します。

検出中に，NNMiコンソールの［トポロジマップ］ワークスペースの［ネットワークの概要］をクリックします。マップの複雑性の成長を1時間監視します。マップの成長が鈍化し，サンプリング周期を通してこの成長が止まれば，検出は完了です。

メモ

検出で問題が発生する場合は，「(3)　問題：NNMiがノードを検出しない」を参照してください。

第3編　設定編

4　設定の一般概念

この章では設定の概念を説明しています。詳細については，このマニュアルの5章以降で説明しています。この章では，すべてのNNMi設定領域に適用されるベストプラクティスについても記載しています。

4.1　タスクフローモデル

このマニュアルの設定編では，次のタスクフローに役立つ情報を記載しています。

概念−設定領域の概略を理解できます。このマニュアルの情報は，NNMiヘルプの情報を補足しています。

計画−設定にどのように取り組むかを決定します。これは，会社のネットワーク管理の文書化を開始または更新する良い機会です。

設定−NNMiコンソール，設定ファイル，コマンドラインインタフェースの組み合わせを使用して，NNMiに設定します。具体的な手順については，NNMiヘルプを参照してください。

評価−NNMiコンソールで，設定結果を確認します。設定を最適なものにするために，必要に応じて調整します。

調整−（任意）設定を調整して，NNMiのパフォーマンスを向上します。

4.2　ベストプラクティス：既存の設定を保存する

大きな設定変更を行う前には，既存の設定内容のコピーを保存しておくことをお勧めします。設定内容を元に戻したい場合に，簡単に戻すことができます。

nnmconfigexport.ovplコマンドを使用して，現在の設定内容を保存します。保存した設定内容を復元するには，nnmconfigimport.ovplコマンドを使用します。

これらのコマンドの使用方法の詳細については，該当するリファレンスページを参照してください。

nnmconfigexport.ovplコマンドではSNMPv3資格情報は保持されません。詳細については，nnmconfigexport.ovplコマンドのリファレンスページを参照してください。

4.3　ベストプラクティス：作成者属性を使用する

多くのNNMi設定フォームには，作成者属性が含まれています。

これらのフォーム上で設定を作成，または変更する場合，［作成者］属性に作成者の組織を識別する値を設定してください。NNMi設定をエクスポートするときに，作成者値を指定して作成者の組織がカスタマイズした項目だけを引き出すことができます。

NNMiをアップグレードする際，作成者の属性値が，ユーザーが作成した作成者になっている設定は上書きされません。

4.4　ユーザーインタフェースモデル

NNMiコンソールフォームの一部では，データベースの更新にトランザクションアプローチが使用されます。NNMiコンソールのフォームで行った変更は，フォームを保存して閉じる操作がNNMiコンソールで行われないと有効になりません。保存されていない変更が含まれるフォームを閉じると，NNMiによって保存されていない変更があるため，終了を続行するか確認するメッセージが表示されます。

4.5　順序

幾つかのNNMiコンソール設定フォームには，設定を適用する優先順位を設定する順序属性が含まれています。ある設定領域で，NNMiは設定内容に対して各項目を，順序番号が最も小さい（低い）ものから大きいものへの順に，NNMiが一致するまで評価し続けます。一致した時点で，NNMiは一致する設定の情報を使用し，これ以上探すのをやめます（通信設定は例外です。NNMiは通信設定を完了するために，そのほかのレベルで情報の検索を続行します）。

順序属性は，NNMiの設定で重要な役割を果たします。予想外の検出結果やステータス結果が出た場合は，その領域の設定の順序を確認してください。

順序番号は次の個所でも使用されますが，その意味は異なります。

メニューおよびメニュー項目の順序は，関連するメニューのローカルコンテキスト内の項目の順序を設定します。

［ノードグループマップの設定］フォームのトポロジマップ順序で，［トポロジマップ］ワークスペースの項目の順序が設定されます。

順序属性が指定の設定領域にどのように影響するかの情報については，その領域のNNMiヘルプを参照してください。

ヒント

各設定領域で，小さい順序番号は最も限定的な設定に適用し，大きな順序番号は限定度の低い設定に適用します。

各設定領域で，すべての順序番号を一意にしてください。初期設定時は，通常の間隔の順序番号を使用して，将来設定を変更できるような柔軟性を確保しておいてください。例えば，1番目から3番目の設定には100，200，300の順序番号を付けます。

4.6　ノードグループおよびインタフェースグループ

ノードグループやインタフェースグループに対し，ビューに表示する内容を絞り込むためのフィルタを設定できます。ノードグループに「重要なCiscoルーター」を設定した場合を例にとると，「重要なCiscoルーター」だけをフィルタに設定すれば，目的のルーターだけをビューに表示できます。

ノードグループは，次のどれか，またはすべての目的に使用できます。

モニタリングの設定

インシデントペイロードのフィルタリング

テーブルフィルタリング

マップビューのカスタマイズ

グローバルネットワーク管理機能のリージョナルマネージャーからグローバルマネージャーに渡されたノードのフィルタリング

インタフェースグループは，次のどれか，またはすべての目的に使用できます。

検出からのインタフェース除外

モニタリングの設定

インシデントペイロードのフィルタリング

テーブルフィルタリング

任意のフィルタリング可能な属性に基づきノードグループの階層を作成し，マップビューのドリルダウン，監視，またはその両方の設定の継承を管理できます。

4.6.1　グループの重複

グループ定義をどのように使用するかに関係なく，最初のステップでは，どのノードまたはインタフェースをグループのメンバーにするかを定義します。さまざまな目的でグループが作成されるため，それぞれの対象が複数のグループに含まれる可能性があります。次の例を考えてみます。

監視を目的とした場合，ベンダーや場所を問わずすべてのスイッチに3分間のポーリング間隔を設定するのがよいでしょう。この場合は，デバイスカテゴリフィルタを使用します。

保守を目的とした場合は，すべてのCiscoスイッチを1つのグループにして，IOSのアップグレードのときに，このグループをまとめてサービス停止にできるようにするのがよいでしょう。この場合は，ベンダーフィルタを使用します。

可視化の場合は，10.10.*.*サイト上のすべてのデバイスを，ステータスを反映したコンテナにグループ化するのがよいでしょう。この場合は，IPアドレスフィルタを使用します。

IPアドレスが10.10.10.3のCiscoスイッチはこの3つのグループすべてに適しています。

設定や表示に便利なようにグループセットを豊富にするのもよいですが，使用されることのない必要以上のエントリを一覧に詰め込み過ぎることのないよう，バランスをとってください。

4.6.2　ノードグループのメンバーシップ

NNMiは，設定されたノードグループと検出したノードを比較して，ノードグループのメンバーシップを判断します。

［追加のノード］タブで指定したノードは，すべてそのノードグループのメンバーです。

メモ

NNMi管理サーバーのリソースを大きく消費するため，［追加のノード］タブを使用したノードグループへのノード追加は極力避けてください。

［子ノードグループ］タブで指定した少なくとも1つのノードグループのメンバーになっているノードは，すべてそのノードグループのメンバーです。

［デバイスフィルター］タブの1つ以上のエントリ（存在する場合），および［追加のフィルター］タブで指定したフィルタに一致するノードは，すべてそのノードグループのメンバーです。

(1)　階層/包含

単純で再利用可能な小さいグループを作成し，これらを監視や可視化のために階層的に組み合わせることができます。階層的なノードのコンテナを使用すると，障害時にオブジェクトの場所やタイプに関する手がかりが得られるような，より良いマップビューを作成できます。NNMiによって，グループの定義とそのドリルダウンの順序を完全にコントロールできます。

単純で再利用可能な小さいグループを最初に作成し，そのあとでより大きなグループを作成するときに，これらを子グループとして指定します。また，最初にいちばん大きな親グループを指定し，それから子グループを作成していくこともできます。

例えば，ネットワークがCiscoスイッチ，Ciscoルーター，Nortelスイッチ，Nortelルーターで構成されているとします。Ciscoデバイスの親グループとすべてのスイッチの親グループを作成できます。親を作成してその子を指定するときに階層が定義されるので，Ciscoスイッチのようなそれぞれの子グループには複数の親ができる可能性があります。

階層は，次の状況で使用すると効果的です。

監視ニーズが類似したノードのタイプ

ノードの地理的な配置

まとめてサービスを停止にするノードのタイプ

オペレータの職務別によるノードのグループ

マップビューおよびテーブルビューでグループを使用すると，伝播された（設定可能な）グループのステータスが表示されます。

メモ

グループ定義を使用して監視設定を指定する際に，階層は設定の順序を示すものではないことを留意してください。小さい順序番号の設定は，ノードに適用されます。順序番号を注意深く増やすことで，設定の継承概念を真似ることができます。

子ノードグループに循環参照となるノードグループを設定して保存すると，警告が表示され，保存に失敗します。

(2)　デバイスフィルター

検出中，NNMiは直接情報をSNMPクエリーで収集し，そこからほかの情報を，デバイスプロファイルを通じて導き出します。詳細については，「6.1.1　デバイスプロファイルとデバイスの属性」を参照してください。システムオブジェクトIDを収集することによって，NNMiは該当するデバイスプロファイルを検索し，次の情報を導き出します。

ベンダー

デバイスカテゴリ

カテゴリ内のデバイスファミリ

デバイスのプロファイル

導き出されたこれらの値は，デバイスプロファイルそのものとともに，フィルタとして使用できます。

例えば，あるベンダー製のすべての対象物を，デバイスタイプやファミリに関係なくグループ化できます。また，ある種類のデバイス（例えばルーター）をすべて，ベンダーを問わずにまとめることができます。

(3)　追加のフィルター

追加のフィルターエディタを使用すると，次のようなフィールドに一致するカスタム論理を作成できます。

hostname（ホスト名）

mgmtIPAddress（管理アドレス）

hostedIPAddress（アドレス）

sysName（システム名）

sysLocation（システムのロケーション）

sysContact（システムの連絡先）

capability（ケーパビリティの一意キー）

customAttrName（カスタム属性名）

customAttrValue（カスタム属性値）

isSnmpNode（エージェント有効）

isNnmSystemLocal（NNMi管理サーバー）

sysOidNode（システムオブジェクトID）

devCategoryNode（デバイスのカテゴリ）

devVendorNode（デバイスのベンダー）

devFamilyNode（デバイスのファミリ）

nnmSystemName（ホスト名，大文字と小文字を区別）

nodeName（ノード名）

securityGroupName（セキュリティグループ名）

securityGroupUuid（セキュリティグループのUUID）

tenantName（テナント名）

tenantUuid（テナントのUUID）

フィルタには，AND，OR，NOT，EXISTS，NOT EXISTS，およびグループ化（括弧）操作を含めることができます。詳細については，NNMiヘルプの「ノードグループの追加のフィルターを指定する」を参照してください。

ケーパビリティは，すでに検出されたデバイスからノード詳細を調べることによって，確認できます。

(4)　追加のノード

ノードグループに対してノードを限定するには，［追加のフィルター］を使用することをお勧めします。フィルタを使用して指定することが難しい重要なデバイスがネットワークに含まれている場合，それらのデバイスは個々のホスト名でグループに追加できます。ホスト名ごとにノードをノードグループに追加するのは，ほかに手段がない場合だけにしてください。

メモ

NNMi管理サーバーの使用リソースが増加するため，［追加のノード］タブを使用してノードグループにノードを追加することはほとんどありません。

4.6.3　ノードグループのステータス

次のどちらかのアルゴリズムを使用してNNMiによってノードグループのステータスが決定されます。

ノードグループの任意のノードの最も重大なステータスと一致するようにノードグループを設定します。このアプローチを使用するには，［ステータスの設定］フォームの［ほとんどの重大なステータスを伝達］チェックボックスをオンにします。

各ターゲットステータスに設定されたしきい値を使用してノードグループのステータスを設定します。例えば，警戒域のターゲットステータスのデフォルトしきい値は20％です。NNMiでは，ノードグループ内のノードの20％（または，それ以上）が警戒域ステータスになると，ノードグループのステータスが警戒域に設定されます。このアプローチを使用するには，［ステータスの設定］フォームの［ほとんどの重大なステータスを伝達］チェックボックスをオフにします。ターゲットしきい値のパーセントしきい値は，このフォームの［ノードグループのステータス設定］タブで変更できます。

大きなノードグループのステータス計算には大量のリソースが必要になるため，新規インストール時にはノードグループのステータス計算はNNMiのデフォルトでオフに設定されます。ステータスの計算は，各ノードグループの［ノードグループ］フォームの［ステータスの計算］チェックボックスで有効にできます。

4.6.4　インタフェースグループ

インタフェースグループは，ノード内のインタフェースを，ifType別に，またはifAlias，ifDesc，ifName，ifIndex，IPアドレスなどほかの属性別にフィルタリングします。インタフェースグループは階層も包含もありませんが，インタフェースをホストしているノードのノードグループに基づいてメンバーシップをさらに限定できます。

インタフェースグループを，ノードグループと同様のカスタムケーパビリティおよび属性でフィルタリングできます。

インタフェースグループの制限は，タブ内およびタブ間でまとめてANDを適用します。

重要

インタフェースグループのインタフェースは，次の条件での検出中に必ずしも最初から除外されるわけではありません。

インタフェースグループは，インタフェースグループ定義で1つ以上のインタフェース機能をフィルタリングして作成されます。

インタフェースグループは，［除外対象インタフェース］検出の設定オプションで指定されます。インタフェース機能はインタフェースグループのインタフェースに適用されたあとに，再検出中に除外フィルタが再適用されると除外されます。

NNMiで提供されるインタフェース機能と［除外対象インタフェース］検出の設定オプションの詳細については，NNMi ヘルプ「管理」を参照してください。

4.7　ノード／インタフェース／アドレス階層

NNMiはモニタリングの設定を，次のように適用します。

インタフェースの設定−NNMiは，最初に一致したインタフェースの設定定義に基づき，各ノードのインタフェースとIPアドレスに一致するものがないか，照合する。

照合するときに最初に適用されるのは，順序番号が最も小さいインタフェースの設定定義です。

ノードの設定−1.の処理で一致しなかった各インタフェースまたはIPアドレスは，ノードの設定定義に基づき照合される。

このとき，最初に適用されるのは，順序番号が最も小さいノードの設定定義です。

メモ

子ノードグループは，順序階層に含まれます。親ノードグループの順序番号のほうが小さい場合（例えば，親=10，子=20），親ノードグループに指定された監視設定は子ノードグループ内のノードにも適用されます。親ノードグループ監視設定を上書きするには，子ノードグループの順序番号を親よりも小さな番号に設定します（例えば，親=20，子=10）。

デフォルト設定−1.または2.の照合でノード，インタフェース，またはIPアドレスが一致しなかった対象については，デフォルトの監視設定が適用される。

4.8　NNMi設定およびデータベースのリセット

検出を完全に再スタートしてNNMi設定をすべてやり直したい場合，またはNNMiデータベースが破損した場合は，NNMi設定およびデータベースをリセットできます。このプロセスで，NNMi設定，トポロジ，およびインシデントのすべてが削除されます。

次の手順で説明しているコマンドの詳細は，該当するリファレンスページを参照してください。

次の手順に従ってください。

（任意）現在のNNMi設定をとっておきたい場合は，nnmconfigexport.ovplコマンドを使用してNNMi設定をXMLファイルに出力する。

nnmconfigexport.ovplコマンドではSNMPv3資格情報は保持されません。詳細については，nnmconfigexport.ovplコマンドのリファレンスページを参照してください。

（任意）nnmtrimincidents.ovplコマンドを使用して，NNMiインシデントをアーカイブする。

nnmtrimincidents.ovplコマンドのデフォルトではインシデントはアーカイブされないため，-archiveOnlyオプションを付与して実行します。詳細については，nnmtrimincidents.ovplコマンドのリファレンスページを参照してください。

NNMiサービスを，次のコマンドを使用して停止する。

ovstop -c

（任意）既存のデータベースをバックアップする。

この手順によってデータベースが削除されます。実行する前に次のコマンドで既存のデータベースをバックアップしておくことをお勧めします。

nnmbackup.ovpl -type offline -target <backup_directory>

NNMiデータベースを削除して再作成する。

nnmresetembdb.ovpl -nostart

NNMiサービスを，次のコマンドを使用して開始する。

ovstart -c

これで，NNMiを新しいシステムにインストールしたときと同じ，デフォルト設定だけの状態となります。

次のどれかの方法で，NNMiの設定を開始する。

「クイックスタート設定ウィザード」を使用する。

NNMiコンソールの［設定］ワークスペースで情報を入力する。

nnmconfigimport.ovplコマンドを使用して，手順1.で保存したNNMi設定の一部またはすべてをインポートする。

重要

nnmconfigimport.ovplコマンドを使用して大量の設定をインポートする場合（9,500個のノードグループや10,000個のインシデントの設定など），-timeoutオプションを使用して，インポートトランザクションのタイムアウトをデフォルト値の60分（3,600秒）よりも長くなるように調整することを検討してください。詳細については，nnmconfigimport.ovplコマンドのリファレンスページを参照してください。

5　NNMi通信

NNMiは，Simple Network Management Protocol（SNMP）とInternet Control Message Protocol（ICMP ping）の両方のプロトコルを使用して，デバイスを検出し，デバイスのステータスと稼働状態を監視します。お使いの環境で実行可能な通信を確立するには，ネットワークのさまざまなデバイスとエリアについて，アクセス認証，適切なタイムアウトと再試行回数をNNMiに設定します。トラフィックを削減するためやファイアウォールを考慮するために，ネットワークの幾つかの領域でプロトコルを無効にできます。通信の設定の値は，NNMiの検出およびステータスポーリングの基礎となります。NNMiは，検出またはポーリングのクエリーを作成するときに，各デバイスに該当する値を適用します。そのため，ネットワークの幾つかの領域とのSNMP通信を無効にするようNNMiを設定すると，NNMi検出とNNMi状態ポーリングはどちらも，SNMP要求をその領域には送信できません。

5.1　通信の概念

NNMiは，主に要求と応答の方式でSNMPとICMPを使います。ICMP ping要求への応答で，アドレスの応答性を確認します。特定のMIBオブジェクトに対するSNMP要求への応答で，ノードに関するより総合的な情報を取得します。

メモ

（SNMPエージェントに加えて）Webエージェントが設定されている場合，NNMiは追加のプロトコルを使用できます。例えば，VMware環境用のSOAPプロトコルなどです。

次の概念がNNMi通信設定に適用されます。

通信の設定レベル

ネットワーク待ち時間とタイムアウト

SNMPアクセス制御

SNMPバージョンの優先

管理アドレスの優先

ポーリングプロトコル

nnmsnmp*.ovplコマンドの動作

5.1.1　通信の設定レベル

NNMi通信設定には，次のレベルがあります。

特定のノード

領域

グローバルなデフォルト

各レベルで，アクセスの資格情報，タイムアウトと再試行の値，管理プロトコルの有効化（ICMPやSNMPなど），管理プロトコルのアクセス設定（SNMPなど）を指定できます。あるレベルで設定をブランクにしておくと，NNMiは次のレベルのデフォルトを適用します。

指定ノードと通信するとき，NNMiは設定を次のように適用します。

ノードが特定のノードの設定と一致する場合，NNMiはその設定に含まれている通信の値をすべて利用する。

1.の特定ノードの設定に当てはまるものがなければ，NNMiはノードがどの領域に属するか判断する。

領域は重なる可能性があるため，NNMiでは順序番号が最小のものと一致する領域が使用されます。NNMiは，その領域に対して指定された値を，設定が一致したノードに適用します。領域の設定が一致した場合，それ以降の順序番号の大きな領域設定は使用されません。

1.と2.に当てはまる設定がなければ，NNMiはグローバルなデフォルト設定を使用して，残りの空白の設定に取り込む。

特定のデバイスとの管理プロトコル通信に使用される値は，必要な設定がすべて決まるまで，累積的に構築されます。

5.1.2　ネットワーク待ち時間とタイムアウト

通常のネットワーク遅延は，NNMi管理サーバーがICMPクエリーとSNMPクエリーへの応答を得るための待ち時間に影響を与えます。一般に，ネットワークのエリアが異なれば，応答が返る時間も異なります。例えば，NNMi管理サーバーが置かれているローカルネットワークからは，ほぼ即時の応答が返り，ダイヤルアップワイドエリアリンク経由でアクセスする遠隔地にあるデバイスからの応答は，通常はるかに長く時間が掛かります。

さらに，負荷が大きいデバイスは処理量が多いためICMPクエリーまたはSNMPクエリーにただちに応答できません。タイムアウトと再試行の設定を決定するときには，こうした遅延に関する事項を考慮してください。

ネットワーク領域と特定のデバイスの両方について，固有のタイムアウトと再試行の設定を行うことができます。設定によって，応答がない場合に要求を破棄するまでの，NNMiの応答待ち時間，NNMiがデータを要求する回数が決まります。

要求を再試行するたびに，NNMiは設定したタイムアウト値をそれまでのタイムアウト値に加算します。そのため，再試行するごとに停止時間が長くなります。例えば，NNMiの設定を5秒でタイムアウト，再試行は3回とすると，NNMiは最初の要求への応答を5秒待ちます。応答がない場合は再試行1回目の要求への応答は10秒待ち，2回目の要求への応答は15秒待ち，3回目の要求の応答は20秒待ってから次のポーリングサイクルに移ります。

5.1.3　SNMPアクセス制御

管理対象デバイス上のSNMPエージェントとの通信には，アクセス制御資格情報が必要です。

SNMPv1とSNMPv2c

各NNMi要求内のコミュニティ文字列は，応答するSNMPエージェントで設定されているコミュニティ文字列と一致する必要があります。通信はすべて，クリアテキスト（暗号化なし）でネットワークを通過します。

SNMPv3

SNMPエージェントとの通信は，ユーザーベースのセキュリティモデル（USM）に従います。各SNMPエージェントには，設定済みのユーザー名とそれに関連する認証要件のリストがあります（認証プロファイル）。すべての通信のフォーマットは，設定によって制御されます。NNMi SNMP要求は，有効なユーザーを指定し，そのユーザーに対して設定されている認証とプライバシの制御に従う必要があります。

認証プロトコルは，メッセージ認証を使用しないか，HMAC-MD5-96，またはHMAC-SHA-1のどちらか選択した方の，ハッシュベースのメッセージ認証コードを使用します。

プライバシプロトコルは，暗号化を使用しないか，DES-CBC，TripleDES，AES-128，AES-192またはAES-256のどれかを選択したものの，対称暗号化プロトコルを使用します。

DES-CBCは弱い暗号と考えられています。そのため，DES-CBCを使用する場合は，より強い暗号を選択することをお勧めします。NNMiが管理するノードでSNMPv3通信を設定する場合は，DES-CBCの使用はお勧めしません。

暗号の選択を変更する場合は，次の手順で実施します。

NNMiコンソールから，［設定］ワークスペースをクリックする。

［インシデント］フォルダを展開する。

［トラップサーバー］フォルダを展開する。

［トラップ転送設定..］をクリックする。

［プライバシプロトコル］リストで，より強い暗号を選択する。

NNMiは，（IPアドレスフィルタやホスト名フィルタ経由で定義された）ネットワークの領域のマルチSNMPアクセス制御資格情報の仕様をサポートします。NNMiは，設定したすべての値を，所定のSNMPセキュリティレベルで並行して試し，その領域内のデバイスと通信しようとします。NNMiがその領域で使用する最小限のSNMPセキュリティレベルを指定できます。NNMiは，各ノードから返される最初の値（デバイスのSNMPエージェントからの応答）を検出と監視の目的で使用します。

デフォルトのHA環境では，SNMPソースアドレスは物理クラスタノードアドレスに設定されます。SNMPソースアドレスをNNM_INTERFACE（仮想IPアドレスに設定される）に設定するには，ov.confファイルを編集して，IGNORE_NNM_IF_FOR_SNMPの値をOFFに設定する必要があります（デフォルトでは，これはONに設定されます）。

5.1.4　SNMPバージョンの優先

SNMPプロトコルはバージョン1からバージョン2（c）へと長年をかけて発展したもので，現在はバージョン3です。この間，とりわけセキュリティ機能は強化されてきました。NNMiは，どのバージョンでも処理できますし，全バージョンが混在した環境でも処理できます。

NNMiが特定のノードについて受信する最初のSNMP応答によって，そのノードとの通信にNNMiが使用する通信の資格情報とSNMPバージョンが決まります。

ノードのSNMPバージョンによって，NNMiでのノードからのトラップの受け入れが，次のように異なります。

NNMiがSNMPv3を使用して受信トラップのソースノードやソースオブジェクトを検出すると，NNMiは受信するSNMPv1，SNMPv2c，およびSNMPv3のトラップを受け入れます。

NNMiがSNMPv1または複数のSNMPv2cを使用して受信トラップのソースノードやソースオブジェクトを検出すると，NNMiは受信するSNMPv3トラップを廃棄します。

このトラップを受信する必要がある場合は，「21.8.1　SNMPv1またはSNMPv2cを使用して管理されているノードまたは監視対象外のノードのSNMPv3トラップを認証するためのNNMiの設定」の手順に従います。

SNMPバージョンと，ネットワークの各領域で受け入れられる最小レベルのセキュリティ設定を指定します。［SNMP最小セキュリティレベル］フィールドのオプションは，次のとおりです。

コミュニティのみ（SNMPv1）

NNMiは，コミュニティ文字列，タイムアウト，および再試行用に設定した値でSNMPv1を使って更新を試みます。NNMiは，SNMPv2cやSNMPv3の設定は試みません。

コミュニティのみ（SNMPv1またはv2c）

NNMiは，コミュニティ文字列，タイムアウト，および再試行用に設定した値でSNMPv2cを使って更新を試みます。SNMPv2を使ったコミュニティ文字列への応答がない場合は，NNMiはコミュニティ文字列，タイムアウト，および再試行用に設定した値でSNMPv1を使って通信を試みます。NNMiは，SNMPv3の設定は試みません。

コミュニティ

NNMiは，コミュニティ文字列，タイムアウト，および再試行用に設定した値でSNMPv2cを使って更新を試みます。SNMPv2を使ったコミュニティ文字列への応答がない場合は，NNMiはコミュニティ文字列，タイムアウト，および再試行用に設定した値でSNMPv1を使って通信を試みます。機能するものがない場合，NNMiはSNMPv3を試みます。

認証なし，プライバシなし

認証もプライバシもないユーザーについて，NNMiはタイムアウトと再試行用に設定した値でSNMPv3を使って通信を試みます。機能するものがない場合，必要に応じて，NNMiは認証はあるがプライバシがないユーザー，次に認証とプライバシがあるユーザーを試みます。

認証，プライバシなし

認証はあるがプライバシはないユーザーについて，NNMiはタイムアウトと再試行用に設定した値でSNMPv3を使って通信を試みます。機能するものがない場合，NNMiは認証とプライバシのあるユーザーを試みます。

認証，プライバシ

認証もプライバシもあるユーザーについて，NNMiはタイムアウトと再試行用に設定した値でSNMPv3を使って通信を試みます。

5.1.5　管理アドレスの優先

ノードの管理アドレスとは，NNMiがノードのSNMPエージェントと通信する場合に使用するアドレスです。ノードの管理アドレスを指定するか（特定ノードの設定で），またはノードに関連するIPアドレスの中からNNMiがアドレスを選択するようにできます。検出設定で検出から特定のアドレスを除外することによって，この動作を微調整できます。NNMiが管理アドレスを決定する方法については，NNMiヘルプの「[ノード] フォーム」を参照してください。

メモ

ハイパーバイザーNNMiを検出するには，管理アドレスではなくノード名が必要です。

NNMiは，デバイスの検出と監視を継続的に行います。最初のNNMi検出サイクルのあと，以前検出したSNMPエージェントが応答しない場合（例えば，デバイスのSNMPエージェントを再設定した場合など）は，［SNMPアドレス再検出を有効にする］フィールドの設定によってNNMiの動作が制御されます。

［SNMPアドレス再検出を有効にする］チェックボックスがオンになっている場合，NNMiは機能するアドレスの検索で設定した値を再試行します。

［SNMPアドレス再検出を有効にする］チェックボックスがオフになっている場合，NNMiはデバイスが「停止中」であると報告し，そのデバイスについて別の通信設定を試みません。

［SNMPアドレス再検出を有効にする］チェックボックスは，通信設定のすべてのレベルで使用できます。

自動検出ルール設定フィールドの［SNMPデバイスの検出］と［非SNMPデバイスの検出］は，NNMiのSNMP使用方法に影響します。詳細については，NNMiヘルプの「自動検出ルールの基本設定を設定する」を参照してください。

5.1.6　SNMPv3トラップと通知

デバイスと通信するためにNNMiでSNMPv3を使用する場合，検出プロセスを使用して，デバイスのエンジンID，ブートカウント，エンジン時間が識別されます。NNMiは，ユーザーおよびプロトコルに関する設定済みの詳細とこの情報を併用して，デバイスへのメッセージ送信を開始します。

デバイスからNNMiにトラップを送信する場合，トラップは単一パケットのトランザクションであり必要な情報を取得する手段がないため，デバイスにNNMi情報が存在しないことがあります。したがって，デバイス自体のエンジンID，ブートカウント，エンジン時間が，ユーザー名およびプロトコルの詳細とともにトラップで使用されます。デバイスの詳細については，NNMiでデバイス用に設定された内容と同じである必要があります。NNMiでは，デバイスごとに複数のSNMPv3ユーザーを設定できません。

通知は確認済みのパケットであるため，最初のパケットを開始するデバイス，および確認に応答するNNMiは対象外となります。このため，NNMiのエンジンID，ブートカウント，エンジン時間を取得するために，デバイスからNNMiに対して検出が実行されます。デバイスで使用されるユーザー名およびプロトコルの設定は，NNMiトラップ転送の設定（つまり，NNMiのSNMPv3エージェント設定）の内容と一致する必要があります。

5.1.7　ポーリングプロトコル

ネットワークの一部でNNMiがSNMPまたはICMP用を使用しないようにできます。例えば，インフラストラクチャ内のファイアウォールがICMPまたはSNMPトラフィックを制限する場合などです。

ネットワークのある領域にあるデバイスへのICMPトラフィックを無効にすると，NNMiでは次のような結果になります。

オプションの自動検出ルールPingスイープ機能は，ネットワーク領域内で追加ノードを見つけられません。すべてのノードが，シードからとして追加されるか，または近隣ARPキャッシュ，Cisco Discovery Protocol（CDP），またはExtreme Discovery Protocol（EDP）など，MIBオブジェクト要求への応答を通して使用できる必要があります。広域ネットワークデバイスは，すべてシードから追加されるようにしておかないと，監視できない場合があります。

State Pollerは，SNMP要求に応答するように設定されていないデバイスは監視できません。

オペレータはトラブルシューティングの間は，［アクション］＞［ノードアクセス］＞［Ping］を使ってデバイス到達可能性をチェックできません。

ネットワークのある領域にあるデバイスへのSNMPトラフィックを無効にすると，NNMiでは次のような結果になります。

検出では，デバイスが存在すること以外の情報は収集できません。すべてのデバイスで「No SNMP」デバイスプロファイルを適用します。

検出では，クエリーによって追加の近隣デバイスを見つけることができません。すべてのデバイスをシードに直接追加する必要があります。

検出では，デバイスから接続情報を収集できないため，デバイスはNNMiマップには未接続として示されます。

「No SNMP」デバイスファイルを持つデバイスについては，State PollerはICMP（ping）だけを使用するデバイスの監視のデフォルトが優先されます。

State Pollerは，コンポーネントの稼働状態やパフォーマンスデータをデバイスから収集できません。

Causal Engineは，近隣接続分析や，インシデントの根本原因を特定するために，デバイスと通信することができません。

5.1.8　nnmsnmp*.ovplコマンドの動作

nnmsnmp*.ovplコマンドは，NNMiデータベースで指定されていないデバイス通信設定の値を検索します。この方法ではovjbossプロセスが動作している必要があります。ovjbossプロセスが動作していない場合，nnmsnmp*.ovplコマンドは次のように動作します。

SNMPv1エージェントとSNMPv2cエージェントの場合，コマンドは未指定通信設定にデフォルト値を使用します。

SNMPv3エージェントの場合，ユーザーIDとパスワードを指定すると，コマンドは未指定通信設定にデフォルト値を使用します。ユーザーIDとパスワードを指定しないとき，コマンドはエラーになります。

5.2　通信の計画作成

次の項目を検討し，通信の計画を作成します。

デフォルトの通信設定

通信設定領域

特定のノードの設定

再試行とタイムアウトの値

アクティブなプロトコル

複数のコミュニティ文字列または認証プロファイル

5.2.1　デフォルトの通信設定を計画する

NNMiは，該当する領域や特定のノードで指定しなかった設定を，デフォルト値を使用して完成させるため，大半のネットワークで妥当なものになるようデフォルトを設定します。

NNMiが試す必要のある一般に使われるコミュニティ文字列がありますか？

ネットワークではどのようなタイムアウトと再試行のデフォルト値が合理的でしょうか？

ネットワークデバイスからNNMiにどのSNMPトラップを送信するのですか？

5.2.2　通信設定領域を計画する

領域とは，ネットワーク内で同じ通信設定を適用するのが妥当なエリアのことです。例えば，NNMi管理サーバーの近くにあるローカルネットワークからは，通常はすぐに応答が戻ってきます。複数ホップ離れたネットワークエリアなら応答にもっと時間がかかるのが普通です。

ネットワークのサブネットやエリアを個別に設定する必要はありません。ラグタイムが近い複数のエリアを1つの領域にまとめることができます。次のネットワークマップについて考えてみてください。

タイムアウトと再試行を考慮した場合，次のように領域を設定できます。

領域A　Net 1

領域B　Net 10，Net 20，およびNet 30を含める

領域C　さらに遠くにある外部のネットワーク

NNMi管理サーバーから1ホップまたは2ホップのパスのどちらを優先するようトラフィック管理構成が設定されているかに従って，Net 170をグループにまとめる最良の方法を決定します。

また，類似したアクセス資格認定を使用するデバイスをグループにまとめる場合にも領域を使用します。ネットワークのすべてのルーターで同じコミュニティ文字列（または数種類のコミュニティ文字列の一部）が使用されていて，命名規約（rtrnnn.yourdomain.comなど）でルーターを識別できる場合は，すべてのルーターを1つの領域に設定すれば，すべてのルーターが同じように処理されます。ワイルドカードを使ってデバイスをグループにまとめられない場合は，各デバイスを特定のノードとして設定できます。

同じタイムアウト／再試行の値とアクセス資格証明設定を1つの領域のすべてのノードに適用できるように，領域設定を計画してください。

領域定義は重複することがあり，1つのデバイスが複数の領域の定義にあてはまることもあります。NNMiは，順序番号が最も小さくて，ほかに一致する領域がない領域から設定を適用します。

5.2.3　特定のノードの設定を計画する

固有の通信設定要件を持つデバイスの場合，特定ノードの設定を使用して，そのノードの通信設定を指定します。特定ノードの設定の使用例として，次の例があります。

SNMPv2c/SNMPv3 GetBulk要求に適切に応答しないノード

ほかの類似ノードと名前のパターンが一致しないノード

特定のデバイスのSNMP通信を有効または無効にできます。NNMiヘルプの「[特定ノードの設定] フォーム (通信設定)」を参照してください。

5.2.4　再試行とタイムアウトの値を計画する

タイムアウトの時間を長く，再試行の回数を多く設定すると，ビジー状態であるか，離れたところにあるデバイスからより多くの応答が集められます。このように応答率が高まると，誤ったダウンメッセージを除外できます。しかし，実際にダウンしているデバイスに気づくのに時間がかかるようにもなります。ネットワークの各領域のバランスを見出すことは重要であり，このためにお使いの環境で値のテストと調整の期間が必要になるかもしれません。

各ホップの現在のタイムラグに関するヒントを得るには，次のコマンドを実行します。

Windows：それぞれのネットワークエリア内のデバイスに対してtracertを実行する。

Linux：それぞれのネットワークエリア内のデバイスに対してtracerouteを実行する。

5.2.5　アクティブなプロトコルを計画する

通信の設定と監視の設定を使用して，ネットワーク内でデバイスと通信を行うときにNNMiが生成するトラフィックの種類を制御できます。インフラストラクチャのファイアウォールで，ICMPまたはSNMPのトラフィックが許可されていない場合は，通信の設定を使用します。デバイスに関するデータの特定のサブセットが必要ない場合は，監視の設定を使用してプロトコルの使用を微調整します。通信または監視の設定のどちらかによってデバイスのプロトコルが無効にされると，NNMiはその種類のトラフィックをデバイスに送信しません。

メモ

SNMP通信を無効にするとデバイスの詳細な情報が得られないため，障害対処など機器の管理が困難になります。

各領域または特定のデバイスはICMPトラフィックを受信する必要があるか注意してください。

アクセスクレデンシャルを与えないデバイスとのSNMP通信を明示的に無効にする必要はありません。デフォルトで，NNMiはこれらのデバイスを「No SNMP」デバイスプロファイルに割り当て，ICMPだけを使ってデバイスを監視します。

（SNMPエージェントに加えて）Webエージェントが設定されている場合，NNMiは追加のプロトコル（例えば，VMware環境用のSOAPプロトコル）を使用できます。

5.2.6　コミュニティ文字列と認証プロファイルを計画する

ネットワークの各エリアで試みるコミュニティ文字列と認証プロファイルの計画を作成します。デフォルト設定と領域設定については，並行して試みる複数のコミュニティ文字列と認証プロファイルを設定できます。

メモ

可能性のあるコミュニティ文字列を試す間に，NNMiクエリーによってデバイスで認証失敗（authentication failure）が生成されることがあります。NNMiが初期検出を完了する間に出された認証失敗は，無視しても問題ないことをオペレータなどに知らせてください。または，領域と試行する関連コミュニティ文字列と認証プロトコルをできる限り厳しく設定して，認証失敗の数を削減することもできます。

環境でSNMPv1またはv2とSNMPv3が使用されている場合は，各領域で受け入れられる最低のセキュリティレベルを決定してください。

(1)　SNMPv1とSNMPv2のコミュニティ文字列

SNMPv1またはSNMPv2cアクセスが可能な領域では，領域内で使用されるコミュニティ文字列と特定のデバイスで必要とされるコミュニティ文字列を集めます。

(2)　SNMPv3の認証プロファイル

SNMPv3アクセスが可能なデバイスを含む領域では，受け入れられる最小限のデフォルト認証プロファイル，各領域に適した認証プロファイル，および特定のデバイスで使用される固有の認証資格証明を決定します。また，ネットワーク内で使用中の認証プロトコルとプライバシプロトコルも判断します。1つの特定ノードの設定，または領域の設定に対して，認証プロトコルとプライバシプロトコルを1つずつ設定することもできます。

NNMiがサポートするSNMPv3通信の認証プロトコル

HMAC-MD5-96

HMAC-SHA-1

NNMiがサポートするSNMPv3通信のプライバシプロトコル

DES-CBC

TripleDES

AES-128

AES-192

AES-256

5.3　通信の設定

この節では，次の項目について説明しています。

SNMPプロキシを設定する

NETCONFを使用するデバイスのサポート

VMwareハイパーバイザーベースの仮想ネットワークの検出と監視

Cisco ACIネットワークの検出と監視

マルチホームNNMi管理サーバー

この節を読んだあと，詳細な手順については，NNMiヘルプの「通信プロトコルの設定」を参照してください。

メモ

大幅な設定変更を行う前には，既存の設定のコピーを保存しておくことをお勧めします。詳細については，「4.2　ベストプラクティス：既存の設定を保存する」を参照してください。

通信の次の領域を設定してください。

デフォルト設定

領域定義とその設定

特定のノードの設定

特定のノードについて，NNMiコンソールまたは構成ファイルで，ノードの設定ができます。

ヒント

定義した領域の順序番号をダブルチェックします。ノードが複数の領域を認証する場合，NNMiはそのノードの順序番号の最も小さい領域の設定を適用します。

5.3.1　SNMPプロキシを設定する

一部のネットワークでは，ネットワークデバイスとの通信にSNMPプロキシエージェントを使用します。次の図に，NNMiコンソールから［設定］＞［通信の設定］を使用して［SNMPプロキシアドレス］と［SNMPプロキシポート］を設定した場合に，NNMiが使用するSNMP通信手順を示します。

ヒント

コマンドラインからSNMPプロキシ設定を行う代わりの方法については，nnmcommunication.ovplリファレンスページを参照してください。

図5‒1　プロキシサーバーの使用

NNMi管理サーバーがSNMPプロキシアドレスとSNMPプロキシポートにSNMP要求を送信し，管理対象ルーターと管理対象スイッチから情報を取得する。

NNMi管理サーバーが特殊なプロキシvarbindであるSecurityPackAgentAddressOid OID（.1.3.6.1.4.1.99.12.45.1.1）で管理対象ルーターとスイッチのリモートアドレスおよびポートをエンコードし，このvarbindをSNMP要求に追加します。

SNMPプロキシサーバーがこの特殊なプロキシvarbindを読み取り，SNMP要求の送信先を判別して，NNMi管理サーバーによって要求された情報を取得するために管理対象ルーターとスイッチにSNMP要求を送信する。

管理対象スイッチとルーターがSNMPプロキシサーバーに応答し（SNMPプロキシアドレスとSNMPプロキシポートを使用），要求された情報を返す。

SNMPプロキシサーバーがNNMi管理サーバーに応答する（設定されたSNMPポートを使用）。

注：NNMiは，SecurityPackAgentAddressOid OID（.1.3.6.1.4.1.99.12.45.1.1）の使用をサポートするSNMPプロキシサーバーに対応しています。SNMPプロキシ設定を使用しているデバイスに対しては，次のプロパティに基づいてこのOIDをSNMP要求に含めます。

com.hp.nnm.snmp.USE_PROXY_VARBIND=true

このプロパティのデフォルトの設定はfalseです。

SNMPプロキシサーバーは，SNMPによる管理対象デバイスからの通知やトラップをNNMiに転送する。

NNMiは，SNMPプロキシから転送されてきたトラップのソースを判定するために，次のOIDの使用をサポートしています。

TrapForwardingAddressTypeOid .1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.19.1.1.2.0（HP）

TrapForwardingAddressOid .1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.19.1.1.3.0（HP）

Rfc3584TrapAddressOid .1.3.6.1.6.3.18.1.3.0（RFC 3584）

Rfc3584TrapCommunityOid .1.3.6.1.6.3.18.1.4.0（RFC 3584）

SNMPプロキシサーバーでNNMiを使用する場合，プロキシベンダーに連絡してこのリスト内のOIDをサポートしているかどうかを確認してください。

5.3.2　NETCONFを使用するデバイスのサポート

NNMiは，主としてSNMPを使用してサポート対象デバイスの管理情報を収集します。しかし，必要な管理情報がSNMPでは報告されない一部のベンダーのデバイスについては，NETCONFを使用する場合もあります。

現在，NNMiでNETCONFを使用する場合にサポートされているデバイスは，Juniper Networks QFabricシステムだけです。

ここでは，NETCONFについて簡単に紹介し，NNMiで管理対象デバイスをサポートするために，デバイスおよびNNMiの両方で必要な設定について説明します。

(1)　NETCONFとは何か

NETCONFは，SNMPと同様に，ネットワーク管理のためのIETF（Internet Engineering Task Force）規格です。IETF RFC（Request for Comments）4741および4742（Version 1）で定義されており，のちにRFC6241および6242（Version 1.1）によって更新されました。

NETCONFは主としてデバイスの設定手段として使用されますが，監視，ポーリング，障害通知の目的では，SNMPが最も広く使用されています。どのプロトコルを使用しても，NNMiにとって有用な管理情報が収集できます。

NNMiは，検出または再検出の場合にNETCONFを使用してデバイス情報（つまり，読み出し専用の情報）を収集します。デバイスの設定を変更する，または状態やパフォーマンス測定指標を監視する目的では，NETCONFを使用しません。

NETCONFは，XML形式のコマンド応答プロトコルであり，主としてSSH（Secure Shell）トランスポート層で動作します。NETCONFプロトコルは，幾つかの点で従来のデバイスコンソールで使用されるコマンドラインインタフェース（CLI）に似ています。しかし，XML形式のコマンドと結果は，人間とデバイスとの間のインタラクションよりも管理アプリケーションでの使用を念頭に設計されています。

NETCONFは比較的新しい管理プロトコルです。そのため，使用できるデバイスベンダーは，SNMPと比較すると限定的です。

ベンダーがNNMiで管理されているデバイスにNETCONFを実装する場合，次の点に注意してください。

NETCONFのコマンドは概してベンダー固有であることが多く，SNMPの多くの標準のベンダー固有のMIBほどは知られていません。その結果，NNMiがNETCONFを活用できる範囲はきわめて限定的です。

特定のベンダーがデバイスにNETCONFを実装し，NNMiで必要な管理情報をレポートする場合，NNMiでそのデバイス固有のNETCONFに対応する必要があります。

詳細については，「(3)　管理対象デバイスでのNETCONFの有効化と設定」，および「(4)　NNMiにNETCONFデバイスの認証情報を設定する」を参照してください。

(2)　NETCONFプロトコルの運用

NNMiと管理対象デバイスとの間のNETCONF通信の詳細なやり取りは，NNMiのユーザーに対して透過的です。しかし，トラブルシューティングには，次の手順が有効な場合があります。

NETCONFクライアント（NNMiなどの管理アプリケーション）は，管理対象デバイス上のNETCONFサーバー（サブシステム）との間でSSH接続を確立する。

有効なSSHユーザー名およびパスワードの認証情報は，クライアントが指定し，デバイスによって認証される必要があります。

クライアントアプリケーションとデバイスは，<hello>メッセージの形式で機能を交換する。

クライアントは，標準の<get>または<get-config>演算，およびデバイスに定義されたベンダー固有の演算など，RPC（Remote Procedure Call）メッセージ形式によってデバイスに対して要求を開始する。

デバイスは，演算の結果をRPC応答メッセージの形式で返す。

クライアントアプリケーションは，要求の送信および応答の処理を終了したときには，デバイスに<close-session>RPCメッセージを送信する。

デバイスは，<ok>RPC応答メッセージによって受信を確認する。

最後に，双方がSSH接続を終了する。

(3)　管理対象デバイスでのNETCONFの有効化と設定

NNMiが管理対象デバイスと通信できるようにするために，場合によってはデバイスで明示的にNETCONFを有効化し，設定する必要があります。具体的な設定方法については，デバイスのベンダーが提供するマニュアルを参照してください。

一般に，管理対象デバイスは，次の前提要件を満たす必要があります。

デフォルトのNETCONF TCPポート830，または標準的なSSH TCPポート22のどちらかで，NETCONFを有効化する。

NETCONF通信でアクセスできるように，SSHのユーザー名とパスワードの認証情報をデバイスに設定する。

NNMiに対しては，読み出し専用のアクセス権だけが必要です。

(4)　NNMiにNETCONFデバイスの認証情報を設定する

NNMiが，NETCONFを使用する管理対象デバイスと通信できるようにするには，デバイスで設定されているのと同じNETCONF SSHの認証情報をNNMiに設定する必要があります。

デバイスに適切なNETCONF認証情報が設定されていなくても，NNMiの検出（SNMPを使用した検出だけ）は実行されますが，NNMiに報告されたデバイスの管理情報は完全なものではないことがあります。

NNMiコンソールを使用して，［通信の設定］で［特定ノードの設定］，［領域］または［デフォルト設定］のどれかを選択し，［デフォルトデバイスの資格証明］タブにNETCONFデバイスの認証情報を設定してください。

重要

各管理対象デバイスには，SSHユーザーおよびパスワードを1つだけ設定できます。これは，そのデバイスに対する正規のSSHセッション，およびNETCONFセッションに対して，同じ資格情報の組み合わせが使用されることを意味します。

いったん設定されると，NNMiは，指定されたデバイス（ノード）に対して次の検出サイクルの間に新しい資格情報を使用します。

NNMiの［通信の設定］フォームの編集方法の詳細な手順については，NNMi ヘルプ「管理」を参照してください。

5.3.3　VMwareハイパーバイザーベースの仮想ネットワークの検出と監視

(1)　ハイパーバイザー上にホストされた仮想マシンを監視するための前提条件

NNMiでは次の操作がサポートされます。

サポート対象ハイパーバイザーの検出と監視。

ハイパーバイザーのノードフォームでは，各仮想マシンは［ホスト対象ノード］タブに表示されます。

各仮想マシン（ルーター，スイッチ，ノードなど）の検出と監視。

仮想マシンのノードフォームでは，［ホスト元ノード］属性にハイパーバイザーの名前が表示されます。

次の表に，ハイパーバイザーでホストされているハイパーバイザーと仮想マシンを検出するための前提条件を示します。

表5‒1　ハイパーバイザーとその VMを監視するための前提条件

検出対象

前提条件

詳細情報

ハイパーバイザー

ハイパーバイザーはSNMP通信をサポートする必要があり， SNMPを使用して NNMiからアクセスできる必要があります。

該当しない

NNMi は関連するSNMPエージェントと通信するように設定する必要があります（IPアドレスとコミュニティ文字列またはSNMPv3認証）。

NNMiユーザーインタフェースを使用して設定するには，NNMiヘルプ「管理」の「通信プロトコルの設定」に記載されているデフォルト，領域，または特定ノードについてのSNMPの設定方法を参照してください。

コマンドラインインタフェース（CLI）を使用して設定するには，nnmcommunication.ovplのリファレンスページを参照してください。

NNMi は，HTTPSを使用してハイパーバイザーと通信するように設定する必要があります。

注：（VMwareだけ）VMwareのデフォルト証明書（localhost.localdomain）を，ESXiサーバーのホスト名を使用して生成された証明書と置き換える必要があります。詳細については，VMwareのドキュメントを参照してください。

CLIを使用して設定するには，「(3)　ハイパーバイザーとの通信にHTTPSを使用するようにNNMiを設定する」を参照してください。

NNMiユーザーインタフェースを使用して設定するには，NNMiヘルプ「管理」の「通信プロトコルの設定」に記載されているデフォルト，領域，または特定ノードについての信頼された証明書の設定方法を参照してください。

ハイパーバイザー上の仮想マシン

ハイパーバイザーのWebサービスで認証を行うには，ハイパーバイザーについて記載されたSNMP要件の他にハイパーバイザーデバイスの資格証明もNNMiに設定する必要があります。

NNMiユーザーインタフェースを使用して設定するには，NNMiヘルプ「管理」の「通信プロトコルの設定」に記載されているデフォルト，領域，または特定ノードについての資格証明の設定方法を参照してください。

CLIを使用して設定するには， nnmcommunication.ovplのリファレンスページを参照してください。

(2)　VMwareデフォルト証明書の置換

重要

自己署名またはCA署名証明書は，完全修飾ドメイン名をESXiサーバーのホスト名として使用して生成する必要があります。

デフォルトでは，VMware証明書はlocalhost.localdomainをESXiサーバーのホスト名として使用します。

VMwareのデフォルト証明書を，ESXiサーバーのホスト名を使用して生成された証明書と置き換える必要があります。手順の詳細については，VMwareのドキュメントを参照してください。

(3)　ハイパーバイザーとの通信にHTTPSを使用するようにNNMiを設定する

このセクションでは，CLIを使用して証明書をアップロードする方法を説明します。NNMiユーザーインタフェースを使用してアップロードする方法については，NNMiヘルプ「管理」の「通信プロトコルの設定」を参照してください。

メモ

ハイパーバイザーとの通信にHTTPを使用する必要がある場合は，「(4)　ハイパーバイザーとの通信でHTTPを有効にする」も参照してください。

ハイパーバイザー上でホストされている仮想マシン（VMware ESXiなど）を，HTTPSプロトコルを使用してNNMiが監視できるようにするには，次のどちらかの方法でハイパーバイザーの信頼された証明書をNNMiにアップロードする必要があります。

NNMi ユーザーインタフェースを使用して信頼された証明書をアップロードする。

コマンドラインインタフェース（CLI）を使用して信頼された証明書をアップロードする。

信頼された証明書は，HTTPSプロトコルを使用してハイパーバイザーとの信頼性のある接続を確立するためにNNMiが使用するSSL証明書の 1つです。デフォルトレベルと領域レベルでは，これは同じCAによって発行された証明書を使用するハイパーバイザーを信頼するためにNNMiが使用するCA証明書を指します。ノードレベルでは，これはFQDNをサブジェクト名として使用して生成された，ハイパーバイザーのSSL証明書（自己署名またはCA署名）のことです。

信頼された証明書をNNMiにアップロードするには，次の手順を実行します。

ハイパーバイザーの信頼された証明書を取得し，NNMi管理サーバー上の一時的な場所にこれをコピーします。

メモ

（VMwareだけ）VMwareのデフォルト証明書（localhost.localdomain）を，ESXiサーバーのホスト名を使用して生成された証明書と置き換える必要があります。詳細については，VMwareのドキュメントを参照してください。

証明書がサポートされている形式であることを確認します。サポートされている信頼された証明書ファイルの拡張子は，.pem，.crt，.cer，および.derです。

該当するコマンドを実行し，必要なレベルで証明書をアップロードします。次の表から，要件に合うコマンドを選択してください。

レベル

目的

コマンド

デフォ ルト（グローバル）

同じCAによって署名された証明書をハイパーバイザー全体で使用する組織が，信頼された証明書をデフォルトレベルでアップロードするために使用します。

nnmcommunication.ovpl addCertificate -default -cert <fully qualified path to the certificate file>

領域

同じCAによって署名された証明書を特定の領域のハイパーバイザーで使用する組織が，その領域の信頼された証明書をアップロードするために使用します。

nnmcommunication.ovpl addCertificate -region <region name or UUID> -cert <fully qualified path to the certificate file>

ノード

特定のハイパーバイザーで使用するSSL証明書（CA署名または自己署名証明書）をアップロードするために使用します。

注：自己署名またはCA署名証明書は，完全修飾ドメイン名（FQDN）をサブジェクト名として使用して生成する必要があります。

nnmcommunication.ovpl addCertificate -nodeSetting <node name or UUID> -cert <fully qualified path to the certificate file>

コマンド例：

デフォルト：nnmcommunication.ovpl addCertificate -default -cert /tmp/new.pem

領域：nnmcommunication.ovpl addCertificate -region region1 -cert /tmp/region1.der

ノード：nnmcommunication.ovpl addCertificate -nodeSetting node1 -cert /tmp/node1.crt

コマンドが正常に実行されると，コマンド出力に，アップロードされた証明書についての情報が表示されます。証明書の情報を確認します。

ヒント

アップロードした証明書は，listCertificatesコマンドを使用して表示でき，removeCertificateコマンドを使用して削除できます。詳細については，nnmcommunication.ovplのリファレンスページを参照してください。

ハイパーバイザーが検出された後，Webエージェント上でupdateWebAgentSettingsコマンドを使用して証明書を直接アップロード，置き換え，または削除できます。詳細については，nnmcommunication.ovplのリファレンスページを参照してください。

(4)　ハイパーバイザーとの通信でHTTPを有効にする

デフォルトでは，NNMiはHTTPSプロトコルを使用してハイパーバイザーと通信します。

HTTPを使用する必要がある場合は，次の手順でserver.propertiesファイルに必要なプロパティを追加します。

server.propertiesファイルに移動します。

Windowsの場合：%NnmDataDir%nmsas¥NNM¥server.properties

Linuxの場合：$NnmDataDir/nmsas/NNM/server.properties

次の行を追加します。

#VMware vSphere APIなどのSOAPエージェントとの通信でhttpを使用するかどうかを決定します。
#このプロパティはデモ環境またはテスト環境のみで有効にすること、およびHTTPSは本番環境の場合に
#設定することをお勧めします。
nms.comm.soap.targetconfig.HTTP_ENABLED=true

NNMi 管理サーバーを再起動します。

NNMi管理サーバーでovstopコマンドを実行します。

NNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行します。

ハイパーバイザーとの通信でHTTPを無効にするには，次の手順を実行します。

server.propertiesファイルに移動します。

Windowsの場合：%NnmDataDir%nmsas¥NNM¥server.properties

Linuxの場合：$NnmDataDir/nmsas/NNM/server.properties

HTTP_ENABLED プロパティ値をfalse に変更します。

nms.comm.soap.targetconfig.HTTP_ENABLED=false

NNMi 管理サーバーを再起動します。

NNMi管理サーバーでovstopコマンドを実行します。

NNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行します。

「(3)　ハイパーバイザーとの通信にHTTPSを使用するようにNNMiを設定する」の手順を実行します。

5.3.4　Cisco ACIネットワークの検出と監視

Cisco ACIで稼働しているネットワークを検出して監視する場合，次の追加タスクを実行する必要があります。

タスク1：Cisco APICコンソールで読み取り専用ユーザーを作成する

読み取り専用権限を持つCisco APICユーザーを作成します。このユーザーは，Cisco APICのすべてのREST APIへの読み取りアクセス権を持っている必要があります。このユーザーは，NNMiがCisco APICシステムを検出するために使用します。ユーザーの作成中，［Create Local User］ページの［Security Domain］セクションで［all］を選択します。

タスク2：Cisco APICシステムと通信するようにNNMiを設定する

検出するCisco APICシステムごとに，［デバイスの資格証明］フォームを使用してアクセス資格証明を指定します。これらの資格証明により，NNMiはCisco APICシステムに接続できるようになります。NNMiとCisco APICシステム間のHTTPS通信をスムーズに行うには，Cisco ACIまたはCAによって信頼されている証明書をNNMi管理サーバーにアップロードする必要があります。

また，Cisco ACIのノードをCisco ACIのノードとして認識するには，各ノードがSNMPノードとして検出されている必要があります。

このタスクを行うには，以下の手順を実行します。

検出対象のクラスターごとに1つのCisco APICシステムを特定します。SNMPエージェントが，検出対象のすべてのクラスター内のすべてのCisco APICシステムで有効であることを確認します。

NNMiは，APICクラスター内の1つのCisco APICシステムのみを検出することで，クラスター内のすべてのCisco APICシステムを最終的に検出できます。

Cisco APICシステムに使用するためのすべての信頼済み証明書を取得します。

各証明書が特定のCisco APICシステムに固有である証明書一式を使用することも，CA署名証明書を使用することも，この2つの組み合わせを使用することもできます。

Cisco ACI APIにアクセスして，Cisco APICシステムと通信するようにNNMiを設定します。

「タスク1：Cisco APICコンソールで読み取り専用ユーザーを作成する」で作成した資格証明を取得します。

［通信の設定］フォームで，［特定ノードの設定］タブに移動します。

ヒント

領域の設定やデフォルトの設定でも動作します。

新しいノードを追加します。

［特定ノードの設定］タブで，［新規作成］をクリックし，［特定ノードの設定］フォームで新しいノードを定義します。

または，既存のノードをダブルクリックします。

［特定ノードの設定］フォームで，［デバイスの資格証明］タブに移動します。

［新規作成］をクリックします。

［SNMPv1/v2コミュニティ文字列］または［SNMPv3設定］タブで，SNMP v1もしくはv2c通信文字列，またはSNMPv3資格証明を指定します。

［特定のノードデバイスの資格証明］フォームで，［タイプ］に［CiscoACI］を選択し，「タスク1：Cisco APICコンソールで読み取り専用ユーザーを作成する」で作成したCisco ACIユーザーの資格証明を指定します。

信頼済み証明書をアップロードします。HTTP通信を設定する場合は，この手順をスキップしてください。

［特定ノードの設定］フォームで，［信頼済み証明書］タブに移動します。

［証明書のアップロード］をクリックします。

［開く］ウィンドウが表示されます。

［開く］ウィンドウで，証明書を選択して［開く］をクリックします。

以下のどれか1つを使用できます。

Cisco APICシステムと通信するためのCA署名証明書

使用できるのは以下の証明書形式のみです。

.pem

.crt

.cer

.der

［保存して閉じる］をクリックします。

タスク3：検出を設定して実行する

環境内のCisco APICシステムをシードするようにNNMiを設定します。シードを設定するときには，検出対象の各クラスター内の1つのCisco APICシステムの完全修飾ドメイン名またはIPアドレスを指定します。

NNMi検出によって情報が収集されるのを待機します。NNMiによって，APICクラスターとすべてのCisco ACIリーフが検出され，検出されたCisco APICシステムが管理するスパインノードが検出されます。

メモ

上記のタスク1からタスク3までの設定を行わずにCisco ACIのノードを検出している場合に，この機能を利用してCisco ACIで稼働しているネットワークを監視するときは，Cisco APICノードに対して設定ポーリングを2回実行する必要があります。

5.3.5　マルチホームNNMi管理サーバー

複数のIPアドレスを持つようにNNMi管理サーバーを設定する場合，管理対象ノードは常にNNMi管理サーバー上のオペレーティングシステムで設定されたIPアドレスを使用します。管理対象ノードと通信およびデータ交換するときに，デフォルト以外のIPアドレスを使用するようにNNMiを設定するには，次の手順を実行します。

NNMi管理サーバーにログオンします。

テキストエディタで次のファイルを開きます。

Windowsの場合：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥props¥nms-communication.properties

Linuxの場合：/var/opt/OV/shared/nnm/conf/props/nms-communication.properties

デフォルト以外のIPv6アドレスを設定するには，com.hp.ov.nms.comm.snmp.sourceAddress.IPv6プロパティのコメントを解除して，このプロパティに選択したIPv6アドレスを設定します。

デフォルト以外のIPv4アドレスを設定するには，com.hp.ov.nms.comm.snmp.sourceAddress.IPv4プロパティのコメントを解除して，このプロパティに選択したIPv4アドレスを設定します。

重要

高可用性（HA）で設定を行う場合は，ov.confファイルのNNM_INTERFACEプロパティの値は，nms-communication.propertiesファイルのcom.hp.ov.nms.comm.snmp.sourceAddress.IPv4プロパティの値と同じである必要があります。ov.confファイルの場所は，「19.9.1　NNMi HA設定ファイル」を参照してください。

高可用性（HA）でファイルを変更する場合は，クラスタの両方のノードに変更を加える必要があります。HA設定を使用するNNMiでは，変更でNNMi管理サーバーの停止と再起動が必要な場合，ovstopコマンドおよびovstartコマンドを実行する前にノードをメンテナンスモードにする必要があります。詳細については，「19.6.1　NNMiをメンテナンスモードにする」を参照してください。

変更を保存します。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動します。

ovstop -c
ovstart -c

5.4　通信の評価

この節では，通信設定の進行と成功を評価する方法を挙げます。多くの作業が完了するのは，検出が完了したあとです。

次について考えます。

すべてのノードに対してSNMPの設定をしましたか？

「5.4.1　ノードのSNMPの設定を確認する」を参照してください。

現在デバイスに対してSNMPアクセスは可能ですか？

「5.4.2　SNMPアクセスを確認する」を参照してください。

管理IPアドレスは正しいですか？

「5.4.3　SNMPデバイスの管理IPアドレスを確認する」を参照してください。

NNMiは正しい通信設定を使っていますか？

「5.4.4　通信設定を確認する」を参照してください。

State Poller設定は通信設定と一致していますか？

「5.4.5　監視設定と通信設定の一致を確認する」を参照してください。

5.4.1　ノードのSNMPの設定を確認する

［ノード］インベントリビューを開く。

［デバイスのプロファイル］列を，文字列「No SNMP」が含まれるようにフィルタリングする。

管理するデバイスごとに，特定ノードの通信設定を行います。その代わりに，領域を拡張して，ノードを組み入れ，アクセスクレデンシャルを更新することもできます。

通信設定が正しい場合は，デバイスのSNMPエージェントが実行中であり，適切に設定されていることを確認します（ACLを含みます）。

5.4.2　SNMPアクセスを確認する

インベントリビューでノードを選択する。

［アクション］＞［ポーリング］＞［ステータスのポーリング］または［アクション］＞［ポーリング］＞［設定のポーリング］を選択する。

結果にSNMPの値が表示された場合，通信は動作中です。

コマンドラインからnnmsnmpwalk.ovplコマンドで通信をテストすることもできます。詳細については，nnmsnmpwalk.ovplのリファレンスページを参照してください。

5.4.3　SNMPデバイスの管理IPアドレスを確認する

デバイスに対してNNMiが選択した管理アドレスを判定するには，次の手順を実行します。

インベントリビューでノードを選択する。

［アクション］＞［設定の詳細］＞［通信設定］を選択する。

［通信設定］ウィンドウで，［アクティブなSNMP エージェント設定］リストにあるSNMPエージェントの管理アドレスが正しいことを確認する。

5.4.4　通信設定を確認する

SNMPコミュニティ文字列が欠落しているか，または正しくない場合は，検出が不完全になる可能性があり，検出パフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性もあります。

デバイスの通信設定を確認するには，nnmcommconf.ovplコマンドを使用するか，次の手順を実行します。

インベントリビューでノードを選択する。

［アクション］＞［設定の詳細］＞［通信設定］を選択する。

NNMiは，表示された値を求めるために，特定のノード一致，順序番号による領域設定，デフォルト設定をすべて評価します。

［通信設定］ウィンドウで，SNMP設定テーブルにリストされた値が，NNMiでこのノードに使用する設定であることを確認する。

通信設定が正しくない場合，問題解決の手始めとして，SNMP設定テーブル内のソース情報を使用します。領域や特定ノードの設定や順序番号を変更する必要がでてくる場合もあります。

メモ

VMware通信の場合，［Webエージェント］フォームでアクティブ設定を確認するか，またはnnmcommunication.ovpl listWebAgentSettingsコマンドを使用します。

詳細については，NNMiヘルプ「管理」を参照してください。

5.4.5　監視設定と通信設定の一致を確認する

通信設定によってネットワークの領域へのプロトコルトラフィックが許可される場合でも，その種類のトラフィックは監視設定で無効にされることがあります。設定が上書きされるかどうかを知る手順は次のとおりです。

インベントリビューでノードを選択する。

［アクション］＞［設定の詳細］＞［モニタリングの設定］を選択する。

監視設定または通信設定のどちらかによってある種類のデバイスへのトラフィックが無効にされる場合，そのトラフィックはNNMiから送信されません。

5.5　通信の調整

認証失敗の削減

検出の間にNNMiがあまりにも多くの認証失敗トラップを生成している場合は，NNMiが試行するアクセスクレデンシャルのグループを小さくし，小さい領域または特定のノードに設定します。

タイムアウトと再試行の調整

NNMiがノード検出中にSNMPを使ってデバイス通信を試みるとき，通信の設定によってNNMiが必要なデバイス情報を収集できるかが決まります。通信の設定に正しいSNMPコミュニティ文字列が含まれていない場合，またはNNMiが非SNMPデバイスの検出をしている場合，NNMiは設定されているSNMPタイムアウトと再試行回数を使用します。この場合，タイムアウトの値が大きいか，または再試行の回数が多いと，検出の全般的パフォーマンスに悪影響が及ぶ可能性があります。SNMP/ICMP要求に低速で応答することがわかっているデバイスがネットワークにある場合は，［通信の設定］フォームの［領域］タブまたは［特定ノードの設定］タブを使って，これらのデバイスについてだけタイムアウト値と再試行値を微調整することを考えてください。

デフォルトコミュニティ文字列の削減

デフォルトコミュニティ文字列が多数あると，検出パフォーマンスに悪影響が及ぶことがあります。多数のデフォルトコミュニティ文字列を入力する代わりに，［通信の設定］フォームの［領域］タブまたは［特定ノードの設定］タブを使って，ネットワークの特定エリアのコミュニティ文字列設定を微調整します。

6　NNMi検出

ネットワーク管理で最も重要な作業の1つは，常に最新のネットワークトポロジを把握しておくことです。NNMi検出によって，トポロジインベントリにネットワーク内のノードに関する情報が挿入されます。NNMiでは，継続的なスパイラル検出によってこのトポロジ情報が維持されます。これによって，根本原因解析ツールとトラブルシューティングツールで，インシデントに関する正確な情報を把握できるようになります。

この章では，NNMi検出を設定するために役立つ情報を記載しています。検出がどのようにして行われるのかと検出の設定方法については，NNMiヘルプの「ネットワークの検出」を参照してください。NNMの使用経験がありNNMiで検出がどのように変わったのかを知りたい方は，「25.1　ネットワーク検出」を参照してこの両者の違いについての高度な説明をお読みください。

6.1　検出の概念

ルーターとスイッチだけを検出するNNMiのデフォルト動作によって，ネットワーク管理を最も重要なデバイスに集中させることができます。つまり，最初にネットワークの基幹をターゲットにします。一般に，末端ノード（例えばパソコンやプリンタ）を管理対象にするのは，それらを重大リソースと見なすのでないかぎり避けるべきでしょう。例えば，データベースやアプリケーションサーバーがクリティカルなリソースとして考えられます。

NNMiで検出するデバイスを管理してNNMiトポロジに加えるには，幾つかの方法があります。ネットワークをどのように構成するかやNNMiで何を管理するかによって，検出構成を単純にしたり，複雑にしたり，その間の適当なレベルに設定したりできます。

重要

NNMiは，デフォルトでの検出を実行しません。各種のデバイスがNNMiトポロジに現れる前に，検出の事前設定をする必要があります。

検出された各ノード（物理または仮想ホスト）は，NNMiがそのノードを能動的に管理しているかどうかに関わらず，ライセンスの限度までカウントします。所有しているNNMiライセンスの数は，検出方法にも影響を及ぼします。

ライセンス情報を追跡する際には，次の点に注意してください。

消費量：NNMiは，NNMiのライセンス容量限界までノードを検出および管理します（切り上げ）。

VMware環境：デバイスプロファイルがvmwareVMの各デバイスは，1/10のノードと同等です。

ほかのすべてのデバイスは1つの検出されたノードと同等です。

検出されたノードの数がライセンスされた容量限界に到達したかまたは超えた場合，次のどちらかが行われないかぎり，新しいノードは検出されません。

ライセンス拡張をインストールする。

設定を確認し，NNMi検出をネットワーク環境内の重要なノードだけに限定する。次にノードを削除し，NNMiの再検出でノードの管理対象インベントリをリセットする。

メモ

多数のノードを検出する設定については，NNMiヘルプを参照してください。

多数のノードを検出する設定については，NNMiヘルプを参照してください。

ステータス監視の考慮事項も，選択肢に影響を及ぼします。State Pollerは，デフォルトではNNMiが検出したデバイスに接続したインタフェースしか監視しません。ネットワークの幾つかの領域ではこのデフォルト設定を変更できるため，担当する範囲の先にあるデバイスの検出をすることも可能になります（State Pollerの詳細については，「7.　NNMiステータスポーリング」を参照してください）。

NNMiには，次の2つの基本的な検出設定モデルがあります。

リストベース検出−NNMiに，リストのシードによってどのデバイスをデータベースに追加し，監視するかを明示的に指定します。

ルールベース検出−NNMiに，ネットワークのどの領域とデバイスタイプをデータベースに追加するかを指定します。各領域の開始アドレスを指定することで，NNMiに定義済みのデバイスを検出させます。

リストベース検出とルールベース検出を自由に組み合わせて，NNMiの検出対象を設定できます。初回の検出によってこれらのデバイスがNNMiトポロジに追加され，スパイラル検出でネットワークが日常的に再検出されるため，トポロジは常に最新の状態が維持されます。

NNMiでは，テナントを使用して重複アドレスドメインを含むネットワークに対応します。重複アドレスドメインは，ネットワーク管理ドメインの静的ネットワークアドレス変換（NAT），動的ネットワークアドレス変換（NAT），またはポートアドレス変換（PAT）領域内に存在することがあります。そのようなネットワークの場合，NNMiはシード検出を使用して重複アドレスドメインを異なるテナントに配置します。詳細については，NNMiヘルプを参照してください。

重要

NNMiを使用してVMwareハイパーバイザーベースの仮想ネットワークを管理する場合は，NNMiヘルプ「管理」の「仮想環境内のテナント」のヘルプトピックを参照してください。

マルチテナントを設定する場合は，ネットワーク検出を開始する前に，テナントを設定してください。

6.1.1　デバイスプロファイルとデバイスの属性

NNMiはデバイスを検出する際に，SNMPを使用して幾つかの属性を直接収集します。重要な属性の1つはMIB IIシステムオブジェクトID（sysObjectID）です。システムオブジェクトIDから，NNMiはベンダー，デバイスカテゴリ，デバイスファミリなどの追加属性を導き出します。

検出中，NNMiはMIB II systemグループを収集して，データベースのトポロジ部分に格納します。Systemのケーパビリティは，［ノード］フォームに表示されます。ただし，これらのケーパビリティはNNMiの監視設定では使用されません。NNMiでは，デバイスカテゴリ（システムオブジェクトIDのデバイスプロファイルによる）を使用して，デバイスをノードグループに分類します。ノードビューのテーブルでは，［デバイスのカテゴリ］列に各ノードのデバイスカテゴリが明示されます。

メモ

（SNMPエージェントに加えて）Webエージェントが設定されている場合，NNMiは追加のプロトコル（例えば，VMware環境用のSOAPプロトコル）を使用できます。

NNMiには，リリース時に多くのシステムオブジェクトIDのデバイスプロファイルが付属しています。ご使用の環境内のデバイスがデバイスプロファイルにない場合は，デバイスプロファイルをカスタム設定して，これらのデバイスをカテゴリ，ベンダーなどに対応づけることができます。

6.2　検出の計画

次の内容を検討します。

基本的な検出方法を選択する

自動検出ルール

ノード名の解決

サブネット接続ルール

検出シード

再検出の間隔

オブジェクトを検出しない

インタフェースの検出範囲

6.2.1　基本的な検出方法を選択する

リストベース検出だけを行うのか，ルールベース検出だけを行うのか，それともこの2つの方法を組み合わせて使用するのかを決定します。

(1)　リストベース検出

リストベース検出では，NNMiで検出する各ノードを検出シードとして明確に指定します。

NNMiでは，テナントを使用して重複アドレスドメインを含むネットワークに対応します。重複アドレスドメインは，ネットワーク管理ドメインの静的ネットワークアドレス変換（NAT），動的ネットワークアドレス変換（NAT），またはポートアドレス変換（PAT）領域内に存在することがあります。そのようなネットワークの場合，NNMiはシード検出を使用して重複アドレスドメインを異なるテナントに配置します。詳細については，NNMiヘルプを参照してください。

重要

NNMiを使用してVMwareハイパーバイザーベースの仮想ネットワークを管理する場合は，NNMiヘルプ「管理」の「仮想環境内のテナント」のヘルプトピックを参照してください。

マルチテナントを設定する場合は，リストベース検出を使用することをお勧めします。

リストベース検出だけを使用することのメリットを次に示します。

NNMiの管理対象を厳密に管理できます。

検出時にデフォルト以外のテナントの機能が利用できます。

設定が最も簡単です。

固定的なネットワークに適しています。

NNMiを初めて使用する場合に適した方法です。自動検出ルールを，徐々に追加していくことができます。

リストベース検出だけを使用することのデメリットを次に示します。

ネットワークに新規ノードが追加されても検出されません。

検出対象とするノードのリストを指定しなければなりません。

(2)　ルールベースの検出

ルールベース検出では，NNMiが検出してNNMiトポロジに入れるネットワークの領域を定義するために1つ以上の自動検出ルールを作成します。それぞれのルールに対して，1つ以上の検出シードを（シードを明確に指定するかPingスイープを有効にすることによって）指定する必要があります。それによってNNMiがネットワークを自動的に検出します。

ルールベース検出を使用することのメリットを次に示します。

大規模なネットワークに適しています。NNMiは大量のデバイスを，最低限の設定項目に基づいて検出できます。

頻繁に変わるネットワークに適しています。ネットワークに追加した新しいデバイスは，管理者が介在しなくても検出されます（各デバイスは自動検出ルールの適用範囲内であることが前提）。

ルールベース検出を使用することのデメリットを次に示します。

すぐにライセンス限度に達してしまいます。

ネットワークの構造によっては，自動検出ルールの調整が複雑になることがあります。

自動検出ルールが非常に広範囲で，管理しようとしている数以上のデバイスをNNMiが検出する場合，不要なデバイスをNNMiトポロジから削除できますが，ノードの削除には時間が掛かることがあります。

シードでないノードは，検出時にデフォルトのテナントに割り当てられます。NNMiのマルチテナント機能を使用したい場合は，検出後にテナントの割り当てを変更する必要があります。

6.2.2　自動検出ルールを計画する

(1)　自動検出ルールの設定

自動検出ルールを設定するときは，次の内容を指定します。

自動検出ルールの順序

検出から除外するデバイス

Pingスィープを使用するかどうか

該当するものがある場合，使用する検出シード

(2)　自動検出ルールの順序

自動検出ルールの順序属性の値は，次のように検出範囲に影響します。

IPアドレス範囲

デバイスが2つの自動検出ルールに該当すると，順序番号が小さい方の自動検出ルールの設定が適用されます。例えばある自動検出ルールによってIPアドレスの一式が除外されると，それより大きな順序番号の自動検出ルールはこれらのノードを処理せず，そのアドレス範囲内のノードは，検出シードとしてリストされないかぎり検出されません。

システムオブジェクトIDの範囲

−自動検出ルールにIPアドレス範囲が含まれていない場合は，システムオブジェクトIDの設定が，それより大きな順序番号の自動検出ルールに適用されます。

−自動検出ルールにIPアドレス範囲が含まれている場合，システムオブジェクトID範囲は自動検出ルール内でだけ適用されます。

(3)　デバイスを検出から除外

特定のオブジェクトタイプが検出されないようにするには，検出したくないシステムオブジェクトIDを無視する自動検出ルールを，小さな順序番号で作成します。このルールにIPアドレス範囲を含めないでください。この自動検出ルールに小さい順序番号を付けることで，検出プロセスはこのルールに一致するオブジェクトを早い段階で読み飛ばします。

IPアドレス範囲リストまたはシステムオブジェクトID範囲リストの中の［ルールにより無視された］とマークされたエントリは，その自動検出ルールだけに影響します。無視される範囲内に含まれるデバイスは，別の自動検出ルールに含めることができます。

［検出の設定］フォームの［除外対象IPアドレス］タブでリストされるアドレスは，すべての自動検出ルールで除外されます。これらのアドレスは検出シードとして設定されないかぎり，NNMiトポロジには追加されません（検出シードは常に検出されます）。

メモ

一部のネットワークではHSRPやVRRPなどのルーティングプロトコルを使用してルーターに冗長性を持たせています。ルーターがルーター冗長グループで設定されている場合，ルーター冗長グループで設定されているルーターは保護されたIPアドレス（1つがアクティブで，1つがスタンバイ）を共有します。NNMiは，同じ保護されたIPアドレスを使用して設定された複数のルーター冗長グループの検出および管理をサポートしません。それぞれのルーター冗長グループには固有の保護されたIPアドレスが必要です。

(4)　Pingスイープ

NNMiでは，Pingスイープを使用して，設定した自動検出ルールのIPアドレス範囲内のデバイスを検索できます。初期検出では，すべてのルールでPingスイープを有効にするとよいでしょう。これによって十分な情報がNNMi検出に提供されるので，検出シードを設定する必要がなくなります。

メモ

Pingスイープは，16ビットまたはそれより小さいサブネット（例えば10.10.*.*）で機能します。

Pingスイープは，特にISPネットワークのように制御が不要なWAN全体でのデバイスの検出に便利です。

ファイアウォールはPingスイープをネットワークに対する攻撃として見なすことがよくあります。その場合，ファイアウォールはPingスイープを発信したデバイスからのすべてのトラフィックをブロックすることがあります。

ヒント

Pingスイープは，小さな検出範囲にだけ有効にしてください。

(5)　SNMPトラップからの検出ヒント

NNMiは，受信したSNMPトラップのソースIPアドレスを自動検出ルールに対するヒントとして処理します。SNMPトラップインシデントの詳細については，NNMiヘルプ「管理」を参照してください。

(6)　自動検出ルールの検出シード

自動検出ルールごとに少なくとも1つの検出シードを指定してください。検出シードを指定するには次の方法があります。1つまたは複数を組み合わせて検出シードを指定してください。

［設定］ワークスペース＞［検出］＞［シード］＞［検出シード］フォームでシードを入力します。

nnmloadseeds.ovplコマンドを使用して，シードファイルから情報をロードします。

少なくとも初回の検出で，Pingスイープをルールに対して有効にします。

SNMPトラップをNNMi管理サーバーに送信するようにデバイスを設定します。

(7)　自動検出ルールのベストプラクティス

NNMiはすべての検出対象デバイスを自動的に管理するため，管理したいネットワークの範囲と厳密に一致するIPアドレス範囲を使用してください。

−複数のIPアドレス範囲を1つの自動検出ルール内で使用して，検出を限定できます。

−自動検出ルールに大きなIPアドレス範囲を追加したあとに，そのルール内の検出から幾つかのIPアドレスを除外できます。

システムオブジェクトID範囲の指定は接頭部分であり，絶対値ではありません。例えば，範囲1.3.6.1.4.1.11は1.3.6.1.4.1.11.*と同じです。

(8)　例

検出ルールの重複

図6-1は，重複する2つの検出範囲を示しています。左側の円は，NNMi検出で無視されるIPアドレス範囲またはシステムオブジェクトID範囲を表しています。右側の円は，NNMi検出で検出に含まれるIPアドレス範囲またはシステムオブジェクトID範囲を表しています。重複している領域は，これらの自動検出ルールの順序に応じて検出に含まれるか無視されます。

図6‒1　重複している検出範囲

デバイスタイプ検出を制限する

ネットワーク内のプリンタ以外のすべてのHPデバイスを検出するには，HPエンタープライズシステムオブジェクトID（1.3.6.1.4.1.11）を含む範囲を持つ1つの自動検出ルールを作成します。この自動検出ルールで，HPプリンタ（1.3.6.1.4.1.11.2.3 9）のシステムオブジェクトIDを無視する2番目の範囲を作成します。IPアドレス範囲を未設定のままにしてください。

6.2.3　ノード名の解決順序を計画する

デフォルトでは，NNMiはノードを次の順序で識別します。

短いDNS名

短いsysName

IPアドレス

重要

パフォーマンス向上のために，NNMiは名前解決情報をキャッシュします。そのため，ノードのホスト名を変更してもNNMiのデータにはすぐには反映されません。

次の場合は，ノード名解決のデフォルト順序を変更してください。

組織がDNS設定の更新を第三者にまかせている場合，ネットワークに新しいデバイスが追加されるごとにそのsysNameを定義するポリシーを設定するでしょう。この場合，ノード名解決の最初の選択肢としてsysNameを設定して，新しいデバイスがネットワークに導入されるとすぐにNNMiが検出できるようにします（sysNameを，そのデバイスを使用している間は維持します）。

組織が管理対象デバイスのsysNameの設定や維持をしない場合，sysNameをノード名解決の3番目の選択肢として選択します。

ヒント

DNS完全名またはDNS短縮名を基本的な命名規則としている場合，NNMi管理サーバーからすべての管理対象デバイスへの順方向と逆方向のDNS解決があることを確認してください。

DNS完全名を命名規則としている場合，トポロジマップ上のラベルを長くできます。

NNMiでは，最小のループバックアドレスをCiscoデバイスの管理アドレスとして選択されるため，各Ciscoデバイスの最小のループバックアドレス上にDNS解決を配置してください。

6.2.4　サブネット接続ルールを計画する

リストベース検出だけ

リストベース検出では，サブネット接続ルールを使用してWAN上の接続を検出します。NNMiは予測される接続の各末端で検出したデバイスのサブネットメンバーシップを評価し（IPアドレスとサブネット接頭部を調べて），サブネット接続ルールで一致があるか調べます。

ルールベース検出だけ

自動検出ルールが有効でNNMiが「/28」と「/31」の間のサブネット接頭部で設定されたデバイスを見つけると，次を実施します。

NNMiは適用可能なサブネット接続ルールについて調べます。

一致が見つかると，NNMiはサブネット内の有効な各アドレスをヒントとして使用して，そのアドレスでの検出を試みます。

ヒント

デフォルトの接続ルールを使用してください。問題がある場合だけそれらを変更してください。

6.2.5　検出シードを計画する

検出シードとして使用するデバイスについて説明します。

ヒント

優先する管理IPアドレスを選択するルールの1つによって，最初に検出したIPアドレスを管理アドレスとして使用することが指定されます。優先IPアドレスをシードアドレスとして設定することによって，NNMiに影響を与えることができます。

Ciscoデバイスの場合，ループバックアドレスを検出シードとして使用してください。ループバックアドレスが，デバイス上のほかのアドレスより確実に到達可能であるためです。DNSが，デバイスホスト名からループバックアドレスを解決するように正しく設定されていることを確認してください。

リストベース検出だけ

リストベース検出の場合，NNMiの管理対象にするすべてのデバイスをリスト化します。このリストは，資産管理ソフトウェアまたはほかのツールからエクスポートできるでしょう。

NNMiは，このリストに自動的にデバイスを追加しないので，担当しているすべてのデバイスや，監視やステータス計算に影響を及ぼすすべてのデバイスが，リストに含まれるようにしてください。

ルールベース検出だけ

ルールベース検出の場合，検出シードは任意で指定します。

Pingスイープが自動検出ルールに対して有効な場合，そのルールのシードを指定する必要はありません。

Pingスイープが無効な各自動検出ルールでは，ルールごとに少なくとも1つのシードを確認してください。ルールにIPアドレス範囲が複数含まれる場合，ルーターはWANリンクを横断したARPエントリを保持しないため，それぞれのルーティング可能範囲でシードが必要になります。

ヒント

ルールベース検出を完全なものにするためには，スイッチではなくルーターを検出シードとして使用してください。一般にルーターはスイッチより大きなARPキャッシュを持っているためです。検出したいネットワークにコアルーターが接続されていれば，検出シードとしては最適な選択肢になります。

6.2.6　再検出の間隔を計画する

NNMiは，データベース内の各デバイスの設定情報を，設定された再検出間隔に従って再チェックします。さらに，NNMiは自動検出ルールの対象となる各ルーターからARPキャッシュを収集して，ネットワーク上に新しいノードがあるか調べます。

デバイスの通信関連の設定に，インタフェースの番号変更のような変更があると，NNMiは自動的に，そのデバイスとその隣接デバイスに関するデータを更新します。

次のような変更では自動再検出のきっかけになりません。デバイスは設定された再検出間隔に基づいて更新されます。

ノード内の変更（例えば，ファームウェアアップグレードまたはシステムの連絡先）。

ネットワークに新しいノードが追加された。

ネットワーク内の変更のレベルに合った再検出間隔を選択します。構成が頻繁に変化するネットワークでは，最低24時間の間隔を使用することをお勧めします。構成が安定したネットワークでは，再検出間隔を広げることができます。

6.2.7　オブジェクトを検出しない方法を計画する

NNMiでは，NNMiが特定のオブジェクトを無視するように設定する5つの方法があります。

［通信の設定］フォームで，ICMP通信やSNMP通信（またはその両方）を，グローバルレベル，通信領域レベル，または特定のホスト名またはIPアドレスのレベルの異なるレベルでオフにできます。これらのプロトコルのどちらかまたは両方を無効にした場合の影響の詳細については，「5.1.7　ポーリングプロトコル」を参照してください。

［検出の設定］フォームで，特定のIPアドレスやSNMPシステムオブジェクトIDからヒントを収集しない自動検出ルールを設定できます。この基準に一致するノードはマップとデータベース上で存在し続けますが，スパイラル検出ではこれらのIPアドレスまたはオブジェクトタイプを超える隣接デバイスの検出はしません。

［検出の設定］フォームで，特定のIPアドレス範囲や特定のIPアドレス（またはその両方）をデータベースから除外する自動検出ルールを設定できます。スパイラル検出では，あらゆるノードのアドレスリストでこれらのアドレスを表示したり，デバイス間に接続を確立するとき，これらのアドレスを使用したりすることがないので，NNMiがこれらのアドレスの使用状況を監視することはありません。

［検出の設定］フォームの［除外対象IPアドレス］タブで，除外対象IPアドレスフィルタを設定して，IPアドレス範囲を検出から除外できます。

あるノードがすでに検出されたあとに，そのノードのすべてのIPアドレスを［除外対象IPアドレス］リストに入力しても，NNMiはそのノードを削除しません。さらに，NNMiの管理者が意図的にNNMiデータベースからそのノードを削除しないかぎり，NNMiはそのノードの履歴全体を削除しません。

IPアドレス範囲を除外する場合，ネットワーク管理ドメインの静的ネットワークアドレス変換（NAT），動的ネットワークアドレス変換（NAT），またはポートアドレス変換（PAT）領域内の重複アドレスも除外されます。

NNMiでは，テナントを使用して重複アドレスドメインを含むネットワークに対応します。そのようなネットワークの場合，NNMiはシード検出を使用して重複アドレスドメインを異なるテナントに配置します。詳細については，NNMiヘルプを参照してください。

［検出の設定］フォームの［除外対象インタフェース］タブで，インタフェースグループを選択して，特定のタイプのインタフェースを検出プロセスから除外できます。詳細については，NNMiヘルプを参照してください。

6.2.8　インタフェースの検出範囲

NNMiでは，フィルタを定義して検出されるインタフェース範囲を指定できます。これは，ノードが大きく，インタフェースのサブセットだけを検出する場合に特に便利です。［除外対象インタフェース］オプションを使用する場合は，デバイスから情報を取得したあとでインタフェースがフィルタリングされますが，検出するインタフェース範囲を指定する場合は，NNMiから範囲外のインタフェースに関する情報は要求されません。そのため，範囲ベースの検出では，一部のインタフェースを管理する場合，大きいデバイスの検出パフォーマンスを向上できます。

［検出の設定］フォームの［含まれるインタフェース範囲］タブで，システムオブジェクトIDプレフィック値およびifIndex値を使用してインタフェース範囲を定義します。詳細については，NNMiヘルプを参照してください。

6.3　検出の設定

ここでは，設定のヒントを一覧にし，幾つかの設定例について説明します。この項を読んだあとで，特定の手順のNNMiヘルプの「検出を設定する」を参照してください。

重要

NNMiは，［検出シード］フォームを［保存して閉じる］とすぐにシードから検出を開始するので，シードを設定する前に次のことを必ず行ってください。

すべての通信設定を完了する。

すべての自動検出ルールを完了する（設定が必要な場合）。

サブネット接続ルールを設定する。

名前解決を設定する。

コンソールまでさかのぼって，すべての設定フォームの［保存して閉じる］を実行する。

メモ

ルールベース検出の場合，大幅な設定変更を行う前には，既存の設定のコピーを保存しておくことをお勧めします。詳細については，「4.2　ベストプラクティス：既存の設定を保存する」を参照してください。

6.3.1　自動検出ルールを設定する場合のヒント

新しい自動検出ルールを定義するときは，それぞれの設定を慎重に確認してください。新しいルールの定義では，自動検出はデフォルトで有効になっており，IPアドレス範囲はデフォルトで含まれており，システムオブジェクトID範囲はデフォルトで無視されます。

6.3.2　シードを設定する場合のヒント

シードを設定するときは，次のベストプラクティスを検討してください。

検出対象ノードがリスト化されたファイルがすでにある場合は，この情報をシードファイルとして書式設定して，nnmloadseeds.ovplコマンドでNNMiにインポートします。

NNMiが選択するIPアドレスに影響を与えるために，シードファイルに管理アドレスとしてIPアドレスを指定します（ホスト名を使用すると，DNSが各ノードのIPアドレスを提供します）。

シードファイルのエントリの書式を，次に示します。

IP_address # node name
IP_address2, "<テナント名またはテナントのUUID>" # node name

保守目的のため，使用するシードファイルは1つだけにすることをお勧めします。必要に応じてノードを追加して，nnmloadseeds.ovplコマンドを再度実行します。NNMiは新しいノードを検出しますが，既存のノードは再判定しません。

ノードをシードファイルから削除しても，NNMiトポロジからは削除されません。NNMiトポロジからのノード削除は直接NNMiコンソールで実施してください。

ノードをマップやインベントリビューから削除しても，シードは削除されません。

NNMiでノードを再検出したい場合は，そのノードをマップまたはインベントリビューと，NNMiコンソールの［設定］＞［検出］＞［シード］ビューから削除してから，そのノードをNNMiコンソールの［検出シード］フォームで再度入力するか，nnmloadseeds.ovplコマンドを実行します。

ルールベース検出だけ

検出ルールは，そのルールに対するシードを指定する前に設定します。つまり，［検出の設定］フォームで［保存して閉じる］をクリックします（［検出シード］フォームで情報を保存すると，シード設定はすぐに更新されます）。

6.3.3　リンクアグリゲーションの検出

リンクアグリゲーションには，NNMi Advancedライセンスが必要です。

リンクアグリゲーション（LAG）プロトコルによって，ネットワーク管理者はアグリゲータインタフェースとしてスイッチでインタフェースのセットを設定できます。この設定によって，帯域幅，データ通信速度，冗長性の向上と並行して，複数のインタフェースを使用して別のデバイスにアグリゲータレイヤー2接続を作成します。

詳細については，NNMiヘルプでリンクアグリゲーションを検索してください。

6.3.4　サーバーからスイッチへのリンクアグリゲーション（S2SLA）の検出について

リンクアグリゲーションには，NNMi Advancedライセンスが必要です。

ネットワーク管理者は，信頼性の向上およびサーバーとスイッチ間のリソースのさらなる活用を頻繁に求められます。多くのネットワーク管理者が，ネットワーク機器プロバイダーでは広範な使用法があるために，Link Aggregation Configuration Protocol（LACP）の使用を選択します。LACPは，ITエンジニアがサーバーからスイッチへの設定の両側でポートを結合したあとに，自動的にネゴシエーションされます。

ネットワーク管理者は多くの場合，信頼性および必要なサーバーとスイッチ間のリソースの使用を実現するために，2種類のうちどちらかのスイッチからサーバーへの接続を使用することを選択します。

オプション1：サーバーの2つ以上のポートを結合し，スイッチにある同じ番号のポートに接続します。サーバーまたはスイッチのポートに障害が発生すると，バックアップポートがアクティブ化されます。

オプション2：サーバーとスイッチの両方を結合し，集約してすべてのポートの集約合計帯域幅を提供します。

NNMiは，サーバーからスイッチへのリンクアグリゲーション（S2SLA）の検出機能を提供し，スイッチからサーバーへの接続の管理を容易にします。NNMiがノードのS2SLA情報を適切に検出できるか確認するには，次のタスクを実行してください。

デフォルトで，LinuxはSNMPエージェントパッケージ，Net-SNMPをインストールしません。Net-SNMPがNNMi管理サーバーにない場合，インストールする必要があります。

Linux上で結合しているインタフェースは，集約されたインタフェースの1つのMACアドレスを前提とすることがありますが，必須ではありません。結合されたインタフェースは，どのサーバーのインタフェースにも属さないMACアドレスを持つことができます。

メモ

集約でのすべてのインタフェースで同じMACアドレスが使用されます。SNMPインタフェーステーブルを確認して，アグリゲータインタフェースおよび集約されたインタフェースに同じMACアドレスを返します。共有MACアドレスは送信パケットで使用されます。アクセススイッチのFDBテーブルは，スイッチの集約されたインタフェースを介して伝えられると，このMACアドレスを示します。

元のMACアドレスを表示するには，次のコマンドを実行します。

cat /proc/net/bonding/bond0

6.4　検出の評価

ここでは，検出の進行状況と成功したかどうかを判定する方法を説明します。

6.4.1　初期検出の進行状況をたどる

NNMi検出は，動的かつ継続的です。完了することはないため，「検出完了」のメッセージが表示されることはありません。初回の検出と接続には，多少の時間が掛かります。初期検出の進行状況を測定する方法を次に示します。

［システム情報］ウィンドウの［データベース］タブで，ノードカウントが予想レベルに達して一定になるのを監視します。このウィンドウは自動的に更新されません。初期検出時に，［システム情報］ウィンドウを複数回開きます。

［設定］＞［検出］＞［シード］ビューを見てください。このビューを，すべてのシードに「ノードが作成されました」の結果が表示されるまで更新してください。「ノードが作成されました」の結果は，デバイスがトポロジデータベースに追加されたことを示します。この結果は，NNMiがデバイスからすべての情報を収集してデバイスの接続を処理したことを示すものではありません。

代表ノードの［ノード］フォームを開きます。［検出状態］フィールドが「検出が完了」に移行するときには，NNMiはノードの基本特性，ノードのARPキャッシュ，隣接検出プロトコル（該当する場合）の収集を済ませています。この状態は，NNMiがデバイスの接続解析を完了したことを示すものではありません。

［ノード］インベントリビューで，ネットワークのさまざまな領域のキーデバイスが存在していることを確認します。

代表ノードの［レイヤー2の近隣接続ビュー］を開き，その領域の接続解析が完了したかどうかを確認します。

［レイヤー2の接続］および［VLAN］インベントリビューを調べて，レイヤー2処理の進行状況を測定します。

6.4.2　シードの検出を確認する

［シード］ビューを開く。

［シード］ビューで，ノードのリストを［検出シードの結果］列でソートする。

ノードがエラー状態の場合は，次について検討してください。

ノードに到達できなかった，またはDNS名が解決されなかったために検出が失敗した−これらのタイプの失敗に対しては，ノードへのネットワーク接続を確認して，DNS名解決が正しいかどうかを調べてください。DNS問題に対処するには，IPアドレスを使用してノードをシードするか，ホスト名をhostnolookup.confファイルに加えます。

IPアドレスが原因で名前解決されない場合には，該当するIPアドレスをipnolookup.confファイルに含めます。詳細については，hostnolookup.confおよびipnolookup.confのリファレンスページを参照してください。

ライセンスノード数超過−この状況は，検出されたデバイス数がライセンス限度に達したときに発生します。検出したノードを幾つか削除するか，ライセンスの追加を検討してください。

ライセンス情報を追跡する際には，次の点に注意してください。

消費量：NNMiは，NNMiのライセンス容量限界までノードを検出および管理します（切り上げ）。

VMware環境：デバイスプロファイルがvmwareVMの各デバイスは，1/10のノードと同等です。

ほかのすべてのデバイスは1つの検出されたノードと同等です。

ノードが検出されたがSNMP応答がない−SNMP通信の問題は，シードされたデバイスだけでなく，自動検出によって検出されたデバイスにも発生します。詳細については，「5.4　通信の評価」を参照してください。

6.4.3　有効なデバイスプロファイルを確認する

［ノード］インベントリビューを開く。

［デバイスのプロファイル］列を，「No Device Profile」文字列が含まれるようにフィルタリングする。

ノードが検出されてもデバイスプロファイルがない場合は，［設定］＞［デバイスのプロファイル］で新規デバイスプロファイルを追加してから，ノードに対して設定のポーリングを実行してそのデータを更新する。

6.4.4　ノードの検出を確認する

すべてのノードが正しく検出されるために，管理ドメイン内のほかのドメインには表示されない固有のIPアドレスを使用するノードだけをNNMiで管理するようにします。例えば，ノードが突然消えたり，データベース内の別のノードとマージされたりして，そのノードがルーター冗長グループの一部になっている場合，ルーター冗長グループに参加しているルーターを管理するには，ルーターの管理アドレスとして保護されたアドレス以外の固有のIPアドレスを使用し，そのアドレスでSNMPを有効にする必要があります。保護されたIPアドレスを管理アドレスとして使用しようとすると，NNMiはルーターを適切に管理できません。

［ノード］インベントリビューでデータを調べます。管理アドレスがないノードがある場合は，これらのノードの通信設定を「5.4.1　ノードのSNMPの設定を確認する」の説明に従って確認します。

予想したノードが［ノード］インベントリビューにない場合は，次について確認します。

見つからなかったノードごとに，検出プロトコル（例えばCDP）が正しく設定されていることを確認します。

見つからないノードがWAN上にある場合，そのノードを含む自動検出ルールのPingスイープを有効にします。

6.4.5　自動検出ルールを評価する（ルールベース検出だけ）

予期しない検出結果に遭遇した場合は，自動検出ルールを再検討します。

NNMi検出でアドレスヒントが見つかる場合は，最初の一致ルールを使用してノードを作成するかどうかを判定しています。一致するルールがない場合，NNMi検出はヒントを廃棄します。自動検出ルールの順序番号によって，自動検出ルール設定が適用される順序が決まります。

それぞれの自動検出ルールで，次の設定を確認してください。

［マッチングノードの検出］を有効にし，自動検出がルールで実行されるようにする必要があります。

次の設定が，検出したいノードのタイプに対して正しいかどうかを確認します。

−SNMPデバイスの検出

−非SNMPデバイスの検出

デフォルトではルーターとスイッチだけが検出されて，SNMP以外のノードは検出されません。［SNMPデバイスの検出］を有効にすると，すべてのSNMPデバイスを検出します。［非SNMPデバイスの検出］を有効にすると，非SNMPデバイスも検出します。ご使用の環境を考慮せずにこれらの設定を有効にすると，予期した以上のノードを検出してしまうおそれがあります。

(1)　IPアドレス範囲

検出ヒントのIPアドレスは，IPアドレス範囲リスト内の［ルールに含める］エントリと一致する必要があります。含まれるIPアドレス範囲が自動検出ルールの中にない場合，すべてのアドレスヒントが一致と見なされます（この場合は，「6.3.1　自動検出ルールを設定する場合のヒント」を参照してください）。さらに，アドレスは「ルールにより無視された」とマークされたエントリと一致してはなりません。すべてのチェックが正常に一致すると，そのルールの設定が検出ヒントの処理に使用されます。

予想したデバイスの幾つかが検出されない場合，そのデバイスのIPアドレスが範囲の中に含まれていているか，また小さい順序番号のルールで無視されていないかを確認してください。

必要以上のデバイスが検出されている場合は，検出範囲を変更するか，検出したくないデバイスのIPアドレスが無視される範囲を追加してください。また，［SNMPデバイスの検出］も有効かどうかを確認します。

(2)　システムオブジェクトIDの範囲

検出ヒントのシステムオブジェクトID（OID）は，システムオブジェクトID範囲リストの中の［ルールに含める］エントリと一致する必要があります。含まれるシステムオブジェクトID範囲が自動検出ルールの中にない場合，すべてのオブジェクトIDが一致と見なされます。さらに，OIDは「ルールにより無視された」とマークされたエントリと一致してはなりません。すべてのチェックが正常に一致すると，そのルールの設定は検出ヒントの処理に使用されます。

システムオブジェクトID範囲を使用して，自動検出を拡大し，デフォルトのルーターおよびスイッチ以外も含めるか，特定のルーターおよびスイッチを除外します。

検出された各ノードは，トポロジデータベースに追加される前に指定されたIPアドレス範囲とシステムオブジェクトID範囲の両方と一致する必要があります。

6.4.6　接続とVLANを評価する

NNMiはレイヤー2接続とVLANを，デバイスがトポロジに追加されたあとの別のステップとして作成します。接続とVLANを評価する前の初期検出として十分な時間を考慮してください。

レイヤー2の接続を評価するには，対象とする各ネットワーク領域のノードグループを作成し，続いてそのノードグループのトポロジマップを表示します（［ノードグループ］インベントリで，ノードグループを選択して，［アクション］＞［マップ］＞［ノードグループマップ］をクリックします）。このマップでほかのノードに接続していないノードを探します。

VLANを評価するには，［VLAN］インベントリビューからそれぞれの［VLAN］フォームを開いて，そのVLANのポートのリストを調べます。

6.4.7　デバイスを再検出する

デバイスの削除を確認するには，次の手順を実行します。

デバイスの設定ポーリングを実行する。

デバイスを削除する。

そのデバイスがシードの場合，シードを削除してから再度シードを追加します。

6.5　検出の調整

標準的な検出が行われるようにするためには，検出設定を調整して重大なデバイスと重要なデバイスだけが検出されるようにしてください。

IPアドレス範囲やシステムオブジェクトID（またはその両方）でフィルタリングします。

非SNMPデバイスとSNMPデバイス（スイッチでもルーターでもないデバイス）の検出を制限します。

コマンドラインでNNMiデータベースからノードを削除するには，nnmnodedelete.ovplコマンドを使用します。このコマンドで，NNMiデータベースからノードが削除されますが，シード定義は削除されません。コマンドラインでNNMiデータベースからシード定義を削除するには，nnmseeddelete.ovplコマンドを使用します。

検出プロトコルコレクションを無効にすることで修復できる特別な検出状況もあります。詳細については，「21.24　特定ノードに対して検出プロトコルを使用しないように設定する」を参照してください。

6.5.1　応答のないオブジェクトを削除する

応答がなくなってから削除するまでの日数を指定して，次のオブジェクトを削除できます。

応答のないノード

停止中の接続

応答のないノードを削除するには，次の手順を実行します。

［設定］ワークスペースで，［検出］＞［検出の設定］を選択する。

［非応答オブジェクト制御の削除］領域で，対象のオブジェクトを削除するまでの日数を入力する。

オブジェクトを削除しない場合は，「0」を入力します。指定した日数が経過したあとに，応答のないオブジェクトはデータベースから削除されます。

メモ

［非応答ノードの削除］が有効な場合，NNMiは次の状況下にある仮想マシンノードを削除しません。

VMがSNMPエージェントをサポートしていない

VMware ToolsがインストールされていないためにVMにIPアドレスがない

VMのIPアドレス障害モニタリングが設定されていない

詳細については，NNMiヘルプ「管理」の「スケジュールを設定する」のヘルプトピック記載されている「応答のないノードを削除するかどうか設定する」を参照してください。

7　NNMiステータスポーリング

この章では，NNMi State Pollerサービスを設定し，ネットワーク監視を拡張および微調整するための情報を示します。

この章は，NNMiヘルプの情報を補充するものです。監視動作方法の紹介，および監視設定方法の詳細は，NNMiヘルプの「ネットワークの稼働状態をモニタリングする」を参照してください。バージョン8以前のNNMをお使いの方で，NNMiで監視がどのように変更されたか知りたい場合は，相違点の高レベルの概要に関する「25.2　ステータス監視」を参照してください。

7.1　ステータスポーリングの概念

この節では，State Pollerがポーリンググループの評価に使う順序など，ネットワーク監視の簡単な概要を示します。この項を読んだあと，さらに詳細な情報については「7.2　ステータスポーリングの計画」に進んでください。

ネットワーク検出と同じように，ネットワークでクリティカル，または最も重要なデバイスのネットワーク監視に関心を集中する必要があります。NNMiは，トポロジデータベースにあるデバイスにだけポーリングを実施できます。どのネットワークデバイスを監視するか，使用するポーリングの種類，およびポーリングする間隔を制御できます。

［モニタリングの設定］フォームのインタフェースとノードの設定を使って，デバイスのステータスポーリングを高度化し，さまざまなクラス，インタフェースの種類，およびノードの種類についてポーリングの種類と間隔を設定できます。

State Pollerのデータ収集がICMP（ping）応答を基礎にするか，またはSNMPデータを基礎にするかを設定できます。NNMiは，ユーザーが有効にするデータ収集の種類から，実際のMIBオブジェクトへの内部的なマップを自動処理し，設定を大幅に簡略化します。

メモ

（SNMPエージェントに加えて）Webエージェントが設定されている場合，NNMiは追加のプロトコル（例えば，VMware環境用のSOAPプロトコル）を使用できます。

ポーリング設定の計画を作成するときは，State Pollerサービス用にインタフェースグループとノードグループをセットアップする方法について考える必要があります。グループという概念については「4.6　ノードグループおよびインタフェースグループ」と「4.7　ノード／インタフェース／アドレス階層」を参照してください。

7.1.1　評価の順序

インタフェースまたはノードは複数のグループに属することがあるので，State Pollerは，定義された評価順序で，設定されたポーリング間隔およびポーリング種類を適用します。検出されたトポロジ内の各オブジェクトについて次のように評価されます。

オブジェクトがインタフェースの場合，State Pollerは基準を満たすインタフェースグループを探す。

グループは小さい順序番号から大きい順序番号へ順に評価されます。最初に一致するグループが見つかると，その時点で評価は停止します。

オブジェクトに一致するインタフェースグループがない場合，ノードグループが小さい順序番号から大きい順序番号へ順に評価される。

最初に一致するグループが見つかると，その時点で評価は停止します。インタフェースのうち，独自の特性に関してインタフェースグループと一致しないものは，所属するノードからポーリング設定を継承します。

検出されたものの，ノードまたはインタフェースの設定定義に含まれないデバイスは，グローバルな監視設定（［モニタリングの設定］フォームの［デフォルト設定］タブ）によって監視動作が確定される。

7.2　ステータスポーリングの計画

この節では，ポーリング設定チェックリストなど，State Poller設定の計画作成について説明します。監視の計画作成に便利な詳細情報によって，ポーリンググループの作成法が決まり，ポーリングプロセスの間にどの種類のデータを取得する必要があるかが決まります。

7.2.1　ポーリングチェックリスト

次のチェックリストを使って，State Poller設定の計画を作成できます。

□NNMiで何を監視できますか？

□オブジェクトの種類，場所，相対的重要性，そのほかの基準に基づいて，監視対象は論理的にどのように分類できますか？

□NNMiは，各グループをどのくらいの頻度で監視する必要がありますか？

□監視されるアイテムの情報を取得するために，何のデータを収集する必要がありますか？次のものが含まれることがあります。

−ICMP（ping）応答

−SNMP障害データ

−追加のSNMPコンポーネント稼働状態データ

メモ

（SNMPエージェントに加えて）Webエージェントが設定されている場合，NNMiは追加のプロトコル（例えば，VMware環境用のSOAPプロトコル）を使用できます。

(1)　ポーリング設定の例

ポーリング設定プロセスの理解を深めるために，次の例について考えます。ネットワークにProximiTの最新のプロキシサーバーが含まれていると仮定します。これらのデバイスに到達できることを確認する必要がありますが，プロキシサーバーのSNMP監視は要求しません。

NNMiで何を監視できますか？

監視できるのは検出されたものだけであるため，自動検出ルールを設定して，NNMiのデータベースに自分のプロキシサーバーがあることを確認します。検出の設定の詳細は，「6.　NNMi検出」を参照してください。

監視対象は論理的にどのように分類できますか？

複数のプロキシサーバーを1つのグループに分類し，同じ監視設定を適用するのが合理的です。デバイスのインタフェース（SNMP）監視を行っていないので，インタフェースグループは必要ありません。

このノードグループを使ってビューをフィルタし，プロキシサーバーのステータスをグループとしてチェックし，グループをサービス停止中にしてファームウェアを更新することもできます。

NNMiは，各グループをどのくらいの頻度で監視する必要がありますか？

サービスレベル契約条項で，プロキシサーバーについて5分間のポーリング間隔で十分です。

どのデータを収集する必要がありますか？

監視設定がほかのグループと異なるのは次の点です。プロキシサーバーの例として，ICMP障害の監視を有効にし，SNMP障害ポーリングの監視を無効にします。グループについてのSNMP障害監視がない場合，コンポーネント稼働状態監視は適用されません。

ネットワークデバイスからNNMiにどのSNMPトラップを送信するのですか？

次のポーリング間隔を待機しないでトラップが受信される場合，NNMiは一部のSNMPトラップを使用してデバイスをポーリングします。

これらの設定選択肢に関する計画作成情報の詳細は，次の項を参照してください。

「7.2.2　NNMi で監視できる項目」

「7.2.3　監視の停止」

「7.2.4　監視されないノードへのインタフェース」

「7.2.5　モニタリングの拡張」

「7.2.6　ノードグループとインタフェースグループを作成する」

「7.2.7　ポーリング間隔を計画する」

「7.2.8　収集するデータを計画する」

「7.2.9　SNMPトラップがNNMiに送信する内容を決定する」

7.2.2　NNMi で監視できる項目

State Poller サービスは，検出された各インタフェース，アドレス，および管理ドメインでアクティブに監視されるように指定されているSNMP エージェントを監視します。 State Poller サービスは，カード，シャーシ，ノードセンサー，物理センサー，ルーター冗長性グループなどを監視するようにも設定できます。

メモ

ほとんどの場合，インタフェースに接続されたポーリングによってだけ，十分に正確な根本原因分析ができます。監視対象インタフェースのセットを拡張すると，ポーリングのパフォーマンスに影響が及ぶおそれがあります。

NNMi がハイパーバイザーネットワーク環境を監視している場合は，さらに次のものを含むオブジェクトも監視されます。

ハイパーバイザー

ハイパーバイザーでホストされている仮想マシン（VM）

仮想スイッチ

アップリンク（インタフェースオブジェクトとして表される）

ヒント

仮想マシンにVMware Toolsがインストールされていることを確認し，NNMiによって提供されている仮想マシンノードグループを使用して，仮想マシンに関連付けられているIPアドレスの障害ポーリングを有効にしてください。基盤となる仮想マシンが削除された場合やNNMiが管理できないハイパーバイザーに移動された場合にも，NNMiがすべてのVMノードを特定できるようにするには，この方法を実践することをお勧めします。障害ポーリングを有効にする方法の詳細については，NNMiヘルプ「管理」の「デフォルト設定」を参照してください。

仮想マシン（VM）に関連付けられているIPアドレスに対して障害ポーリングを有効にするには，NNMiが提供している仮想マシンノードグループを使用してください。基盤となる仮想マシンが削除された場合やNNMiが管理できないハイパーバイザーに移動された場合にも，NNMiがすべてのVMノードを特定できるようにするには，この方法を実践することをお勧めします。詳細については，NNMiヘルプ「管理」の「スケジュールを設定する」のヘルプトピック記載されている「応答のないノードを削除するかどうか設定する」を参照してください。

モニタリングの詳細については，NNMiヘルプを参照してください。「7.2.5　モニタリングの拡張」も参照してください。

7.2.3　監視の停止

NNMi 管理モードを使用して，デバイスまたはインタフェースを［管理対象外］または［サービス停止中］に設定できます。［管理対象外］は恒久的な状況と見なされます。オブジェクトのステータスを知る心配をする必要はありません。［サービス停止中］は一時的な状況と見なされます。 1 つ以上のオブジェクトがオフラインになり，停止中のインシデントが過剰になります。

すべてのグループ設定全体のオーバーレイとして，管理モードを考えてください。グループ，ポーリング間隔，種類に関係なく，オブジェクトのステータスが［管理対象外］または［サービス停止中］に設定されている場合，State Pollerはそのオブジェクトと通信しません。

ヒント

検出を行い，データベースに配置することを選択したデバイスやインタフェース（またはその両方）の中には，ポーリングの必要がないものもあります。［管理対象外］に恒久的に設定するオブジェクトに注意してください。1つ以上のノードグループを作成し，管理モードを簡単に設定することもできます。

7.2.4　監視されないノードへのインタフェース

直接管理していないデバイスに接続されているインタフェースのステータスを知る必要があることがあります。例えば，アプリケーションまたはインターネットサーバーへの接続が確立されているかどうか知る必要があるものの，そのサーバーのメンテナンスは担当していないことがあります。検出ルールにそのサーバーを組み入れていないと，NNMiはそのサーバーに接するインタフェースを未接続と見なします。

監視されていないノードに接続する重要なインタフェースのステータスを監視する方法には次の2つがあります。

監視されていないノードの検出。

監視されていないノードをNNMiトポロジに追加するとき，NNMiは，トポロジの残りの部分にノードを接続しているインタフェースを接続済みと見なします。この場合，監視設定に従ってこれらのインタフェースをポーリングできます。NNMiはノードを管理対象として検出します。NNMiに監視させたくないノードを非管理対象にしてください。

メモ

検出された各ノードは，そのノードを管理しているかどうかにかかわらず，ライセンスの最大数まで数えられます。

未接続インタフェースのポーリング。

未検出ノードの接続を含むネットワークデバイスのノードグループを作成できます。次に，ノードグループの未接続インタフェースのポーリングを有効にします。

NNMiは，ノードグループのデバイス上のインタフェースをすべてポーリングするので，多数のインタフェースのあるデバイスに対するトラフィックが大量に追加されます。

7.2.5　モニタリングの拡張

監視を拡張して，次が含まれるようにできます。

未接続インタフェース。

デフォルトでは，NNMiが監視する未接続インタフェースはIPアドレスのあるものだけであり，ルーターノードグループに含まれます。

メモ

NNMiは，次のように，NNMiが検出した別のデバイスに接続されていないインタフェースとして未接続インタフェースを定義します。

ルーターインタフェースのように，IPアドレスのあるインタフェース。

SNMPをサポートしないデバイス用のICMPポーリング。

デフォルトでICMPポーリングは，非SNMPデバイスノードグループについて有効です。

7.2.6　ノードグループとインタフェースグループを作成する

ノードグループとインタフェースグループをセットアップしてから，監視を設定する必要があります。したがって，ノードグループとインタフェースグループを設定するときはポーリング要求について考慮します。重要なデバイスを頻繁に監視できるようにノードグループとインタフェースグループを設定するのが理想的です。クリティカルでないデバイスをチェックする場合，チェック回数を減らすこともできます。

ヒント

ネットワークを監視するノードおよびインタフェースグループのセットを1つ設定します。マップでネットワークの可視化用に異なるノードグループのセットを設定します。

これらグループは，［設定］＞［オブジェクトグループ］＞［ノードグループ］または［設定］＞［オブジェクトグループ］＞［インタフェースグループ］ワークスペースを使用して定義します。これらグループは，デフォルトで，インシデント，ノード，インタフェース，およびアドレスビューをフィルタするのに使うのと同じグループです。監視設定用に，別のノードフィルタまたはインタフェースフィルタ定義を作成するには，ノードグループまたはインタフェースグループを開き，［ノードグループ］フォームまたは［インタフェースグループ］フォームで［ビューフィルターリストに追加］チェックボックスをオンにします。［保存して閉じる］をクリックして定義を保存します。

［モニタリングの設定］フォームの［ノードの設定］タブと［インタフェースの設定］タブにあるノードグループまたはインタフェースグループのレベルで，ポーリングの種類とポーリングの間隔を設定します。

類似のポーリングのニーズごとに，インタフェースやデバイス（またはその両方）をグループにまとめる基準を決定します。計画作成に際して考慮する必要がある要因は次のとおりです。

ネットワークのどのエリアにこれらのデバイスがありますか？タイミング制限がありますか？

デバイスの種類ごとにポーリング間隔または収集するデータを変更しますか？インタフェースの種類ごとに変更しますか？

NNMiが提供する事前設定されたグループを使用できますか？

ヒント

同時にサービス停止中になりそうなオブジェクトのグループ定義を，場所ごとまたはそのほかの基準ごとに作成できます。例えば，IOSアップグレードを適用する間は，すべてのCiscoルーターをサービス停止中モードにできます。

(1)　インタフェースグループ

基準に基づいて，どのインタフェースグループを作成するか決定します。インタフェースグループが最初に評価されることを覚えておいてください（「7.1　ステータスポーリングの概念」参照）。インタフェースグループはノードグループのメンバーを参照できるので，インタフェースグループの設定を実施する前に，ノードグループの設定を完了した方がよいケースもあります。

事前設定されたインタフェースグループ

NNMiには，設定済みの便利なインタフェースグループが幾つかあります。例えば，次のとおりです。

ISDN接続に関連づけられたIFTypeのある全インタフェース

音声接続用のインタフェース

ポイントツーポイント通信用のインタフェース

ソフトウェアループバックインタフェース

VLANインタフェース

リンクアグリゲーションプロトコルに関与するインタフェース

既存のグループを使用するか，それらを変更するか，または自分専用のグループを作成できます。

インタフェースグループには次の2種類の設定項目があります。つまり，所属するノードが含まれるノードグループとインタフェースのIFTypeまたはほかの属性です。これらは次のように組み合わせられます。

IFTypeと無関係に，ノードグループ内のノードのすべてのインタフェースをグループにまとめる。IFTypeまたは属性（名前，エイリアス，説明，速度，インデックス，アドレス，またはそのほかのIFType属性など）は選択しない。

インタフェースが存在するノードに関係なく，特定のIFTypeまたは属性のすべてのインタフェースをグループにまとめる。

特定のノードグループに存在する特定のIFTypeまたは属性のインタフェースだけをグループにまとめる。

(2)　ノードグループ

インタフェースグループの計画を作成してから，ノードグループの計画を作成します。監視用に作成されたノードグループがビューのフィルタに意味があるとは限らないので，それらは個別に設定できます。

事前設定されたノードグループ

設定作業を簡単にするために，ノードグループのデフォルト集合を用意しています。これらの基礎になっているのは，検出プロセスの間にシステムオブジェクトIDから導出されたデバイスカテゴリです。デフォルトのノードグループには次が含まれます。

ルーター

ネットワーキングインフラストラクチャデバイス（スイッチ，ルーターなど）

Microsoft Windowsシステム

SNMPコミュニティ文字列がわからないデバイス

重要ノード。Causal Engineによって内部的に使用されており，コネクタ障害の危険にさらされているデバイスの特殊処理を提供します。詳細については，NNMiヘルプの「定義済ビューフィルターとして使用されるノードグループ」を参照してください。

仮想マシン

既存のグループを使用するか，それらを変更するか，または自分専用のグループを作成できます。

次のノード属性を使用して，関連するノードの定義に条件を付けることができます。

ノード上のIPアドレス

ホスト名のワイルドカード抽出

デバイスプロファイルから得られる情報（例えば，カテゴリ，ベンダー，ファミリ）

MIB II sysName，sysContact，sysLocation

使われない余分なエントリがリストに追加されないように，設定および表示用に豊富なグループのセットを作成し，バランスを取ってください。

ヒント

シンプルで再使用可能な小さいグループを作成し，監視または視覚化のためにこれらを組み合わせて，階層的なまとまりにできます。例えば，「すべてのルーター」と「IPアドレスの末尾が100のすべてのシステム」のように，グループ定義は重なることがあります。ノードは複数のグループに属することがあります。

デバイスプロファイルとの相互作用

各デバイスが検出されると，NNMiはシステムオブジェクトIDを使用して，使用可能なデバイスプロファイルのリストを検索します。デバイスプロファイルは，ベンダー，製品，ファミリ，デバイスカテゴリなど，デバイスの追加属性を導出するために使用されます。

ノードグループを設定するとき，これら導出された属性を使用して，監視設定に適用するデバイスをカテゴリにまとめられます。例えば，ベンダーを問わずに，ネットワーク全体のすべてのスイッチを特定のポーリング間隔でポーリングすることもできます。デバイスカテゴリの「スイッチ」を自分のノードグループの定義特性として使えます。システムオブジェクトIDがカテゴリ「スイッチ」にマップされるデバイスはすべて，そのノードグループの設定が反映されます。

ヒント

NNMiがハイパーバイザーネットワーク環境を管理している場合は，仮想マシン(VM) だけが含まれるノードグループを作成できます。これらのノードは，vmwareVMデバイスプロファイルを使用して識別できます。このノードグループを使用すると，ハイパーバイザーでホストされなくなったVMがないかをチェックすることもできます。このノードグループを選択したあと，Hosted On = nullでフィルターし，これらのVMを特定します。このノードグループを使用して，VMに関連付けられているIPアドレスの障害ポーリングを有効にすることもできます。これは，関連付けられたハイパーバイザーが削除されている場合でもVMを継続的に監視できるようにするベストプラクティスでもあります。

7.2.7　ポーリング間隔を計画する

NNMiがデータを収集するのに使うポーリング間隔をオブジェクトグループごとに，選択します。サービスレベル契約条項に一致するように，間隔は1分間と短くすることもできますし，数日間と長くすることもできます。

ヒント

間隔が短いと，迅速にネットワーク問題を認識するのに役立ちます。しかし，あまりに短い間隔であまりに多くのオブジェクトをポーリングすると，State Pollerにバックログを発生させる可能性があります。リソース利用と間隔の間でお使いの環境にとって，最良のバランスを見つけてください。

メモ

根本原因分析エンジンは，24時間に一回ステータスポーリングを実施し，ステータス，結果およびインシデントの情報を更新します。このステータスポーリングは，デバイスに設定されたポーリング周期には影響しません。

7.2.8　収集するデータを計画する

State Pollerサービスは，ポーリングを使って，ネットワークで監視されているデバイスに関する状態情報を収集します。ポーリングはICMPやSNMP（またはその両方）を使って実行できます。

ICMP（ping）

ICMPアドレス監視は，ping要求を使って，管理対象の各IPアドレスが使用可能かどうかを確認します。

SNMPポーリング

SNMP監視は，監視されている各SNMPエージェントがSNMPクエリーに応答していることを確認します。

State Pollerは，間隔ごとに1つのクエリーで監視されている各オブジェクトから，設定済みのSNMP情報を収集するよう最適化されています。設定の変更をすると，State Pollerは各オブジェクトのグループメンバーシップを再計算し，収集する間隔とデータセットに再適用します。

SNMP監視は，監視されているすべてのインタフェースとコンポーネントにSNMPクエリーを発行し，MIB IIインタフェーステーブル，HostResources MIB，およびベンダー固有MIBから現在の値を要求します。障害監視に使われる値もあります。

Webポーリング

（SNMPエージェントに加えて）Webエージェントが設定されている場合，NNMiは追加のプロトコルを使用できます。例えば，VMware環境用のSOAPプロトコルなどです。

SNMPコンポーネント稼働状態データ

コンポーネントヘルス監視をグローバルなレベルで有効または無効にできます。障害に関するコンポーネント稼働監視は，デバイスの障害ポーリング間隔設定に従います。

ポーリングごとに追加データを収集しても，ポーリングの実行時間への影響はありません。しかし，各オブジェクトに関して格納される追加データによって，State Poller用に必要なメモリ容量が増加する可能性があります。

ヒント

監視設定変更をまとめて実施すると，State Pollerの進行中の操作への影響を少なくできます。

7.2.9　SNMPトラップがNNMiに送信する内容を決定する

NNMiは，SNMPトラップを受信したとき，次のポーリング間隔を待つのではなく，デバイスのポーリングに次のSNMPトラップを使用します。

CempMemBufferNotify

CiscoColdStart

CiscoEnvMonFanNotification

CiscoEnvMonFanStatusChangeNotif

CiscoEnvMonRedundantSupplyNotification

CiscoEnvMonSuppStatusChangeNotif

CiscoEnvMonTemperatureNotification

CiscoEnvMonTempStatusChangeNotif

CiscoEnvMonVoltageNotification

CiscoEnvMonVoltStatusChangeNotif

CiscoFRUInserted

CiscoFRURemoved

CiscoLinkDown

CiscoLinkUp

CiscoModuleDown

CiscoModuleUp

CiscoModuleStatusChange

CiscoRFProgressionNotif

CiscoRFSwactNotif

CiscoWarmStart

HSRPStateChange

IetfVrrpStateChange

Rc2kTemperature

RcAggLinkDown

RcAggLinkUp

RcChasFanDown

RcChasFanUp

RcChasPowerSupplyDown

RcChasPowerSupplyUp

Rcn2kTemperature

RcnAggLinkDown

RcnAggLinkUp

RcnChasFanDown

RcnChasFanUp

RcnChasPowerSupplyDown

RcnChasPowerSupplyUp

RcnSmltIstLinkDown

RcnSmltIstLinkUp

RcSmltIstLinkUp

RcVrrpStateChange

SNMPColdStart

SNMPLinkDown

SNMPLinkUp

SNMPWarmStart

トラップを受信したときにNNMiにデバイスをポーリングさせるには，これらのトラップをNNMiに送信するようにネットワークデバイスを設定します。

メモ

SNMPトラップインシデント設定の詳細については，NNMiコンソールから，［設定］ワークスペースに移動し，［インシデント］＞［SNMPトラップの設定］の順に選択します。

「(5)　SNMPトラップからの検出ヒント」も参照してください。

7.3　ステータスポーリングの設定

この節では，設定のヒントを示し，設定例を幾つか挙げます。この節を読んだあと，特定の手順については，NNMiヘルプの「NNMiモニタリング動作を設定する」を参照してください。

メモ

大幅な設定変更を行う前には，既存の設定のコピーを保存しておくことをお勧めします。詳細については，「4.2　ベストプラクティス：既存の設定を保存する」を参照してください。

7.3.1　監視するインタフェースグループとノードグループを設定する

ポーリングにノードグループとインタフェースグループを使用すべき理由については，前のセクション「7.2.6　ノードグループとインタフェースグループを作成する」を参照してください。

NNMiコンソールまたはCSVファイルを使用して，ノードグループまたはインタフェースグループを作成できます。例えば，ノードグループ情報がMicrosoft Excelワークシートにある場合，この情報をCSVファイルとして保存してから，nnmloadnodegroups.ovplコマンドを使用して，NNMiに追加できます。同様に，nnmloadinterfacegroups.ovplコマンドを使用して，インタフェースグループ情報をNNMiに追加できます。詳細については，nnmloadnodegroups.ovplおよびnnmloadinterfacegroups.ovplのリファレンスページを参照してください。

NNMiコンソールでノードグループおよびインタフェースグループを作成するには，［設定］ワークスペースを使用します。詳細については，NNMiヘルプの「ノードまたはインタフェースのグループ作成」を参照してください。

（例）

ProximiTプロキシサーバー用にノードグループを設定する方法は次のとおりです。

［設定］＞［オブジェクトグループ］＞［ノードグループ］を開き，［新規作成］をクリックする。

グループProxy Serversという名前を付け，［ビューフィルターリストに追加］をオンにする。

［追加のフィルター］タブで，hostname属性を選択し，演算子の設定をlikeにする。

ノードのホスト名にprox*.yourdomain.comとして入力し，［保存して閉じる］をクリックする。

値は，prox*.example.comのようにワイルドカードを入力します。

ProximiTデバイスについてDevice Profile（デバイスプロファイル）とCategory（カテゴリ）を設定してある場合は，［デバイスフィルター］タブを使って［デバイスのカテゴリ］の選択個所にアクセスし，作成したProxy Serverカテゴリをグループのベースにできます。

グループ定義で［保存して閉じる］をクリックする。

メモ

インタフェースグループ設定で参照する前に，ノードグループを設定する必要があります。

7.3.2　インタフェースの監視を設定する

State Pollerは，ノードグループの前にインタフェースグループのメンバーを分析します。作成した各インタフェースグループ，および使用する既存のインタフェースグループについて，［モニタリングの設定］フォームの［インタフェースグループの設定］タブを開き，State Pollerがそのグループを処理する方法に関する個別の設定を作成します。設定には次のものが含まれます。

障害モニタリングの有効化または無効化

障害ポーリング間隔の設定

NNMiがグループ内の未接続インタフェース（またはIPアドレスをホストしている未接続インタフェース）を監視するかどうかの選択

インタフェースグループごとに異なる設定ができます。State Pollerは，小さい順序番号から順にリストを評価します。

ヒント

複数のグループにあてはまるオブジェクトは順序番号の小さいグループから設定を適用されることを頭に入れておきつつ，順序番号をダブルチェックします。

7.3.3　ノードの監視を設定する

あるオブジェクトが設定済みのインタフェースグループにあてはまらない場合，State Pollerはノードグループ内のメンバーシップについて，そのオブジェクトを評価します。設定は小さい順序番号から順に評価し，最初に合致するノードグループに適用されます。

ノードグループごとに，［モニタリングの設定］フォームを開いてから［ノードの設定］タブを開きます。State Pollerがそのグループを処理する方法に関する個別の設定を作成します。設定には次のものが含まれます。

障害モニタリングの有効化または無効化

障害ポーリング間隔の設定

NNMiがグループ内の未接続インタフェース（またはIPアドレスをホストしている未接続インタフェース）を監視するかどうかの選択

ノードグループごとに異なる設定ができます。

ヒント

複数のグループにあてはまるオブジェクトは順序番号の小さいグループから設定を適用されることを頭に入れておきつつ，順序番号をダブルチェックします。

7.3.4　監視のデフォルトを設定する

State Pollerは，定義済みのインタフェースの設定またはノードの設定に合致しないオブジェクトについて［デフォルト設定］タブの設定を適用します。このタブの設定を検討し，デフォルトレベルで自分の環境に合致することを確認します。例えば，デフォルト設定としてすべての未接続インタフェースをポーリングすることはほとんどないでしょう。

メモ

変更を有効にするためには，コンソールに戻るまでに，すべての［モニタリングの設定］フォームを必ず［保存して閉じる］ようにしてください。

7.4　ステータスポーリングの評価

この節では，監視設定の進行と成功を評価する方法を説明します。

7.4.1　ネットワーク監視の設定を確認する

NNMiが指定のノードまたはインタフェースの監視に使う設定をすると，ステータスポーリングをいつでも開始できます。

ネットワーク監視の設定を確認するには，次の点をチェックします。

(1)　インタフェースまたはノードは正しいグループのメンバーでしょうか？

(2)　どの設定が適用されていますか？

(3)　どのデータが収集されていますか？

(1)　インタフェースまたはノードは正しいグループのメンバーでしょうか？

あるグループにどのインタフェースまたはノードが属するか確認するには，［設定］ワークスペースで次の1つを選択します。

ノードグループ

インタフェースグループ

ヘルプの指示に従って，グループのメンバーを表示します。オブジェクトは複数のグループのメンバーになれること，ほかのグループの順序番号の方が小さい可能性があることを頭に入れておいてください。

その代わりに，オブジェクト（インタフェースまたはノード）を開き［ノードグループ］タブまたは［インタフェースグループ］タブをクリックして，オブジェクトが属するグループの完全なリストを表示することもできます。このリストは，グループ名でソートされているため，どの設定が適用されるかを決定する順序番号とは関係ありません。

オブジェクトがグループのメンバーでない場合は次のとおりです。

［インベントリ］ビューで，ノードのデバイスプロファイルを調べる。

［設定］＞［デバイスのプロファイル］で，そのデバイスプロファイルに関する属性の情報を確認する。

ノードグループ定義の属性要件を確認する。

不一致がある場合は，［デバイスのプロファイル］のカテゴリを修正して，その種類のデバイスがノードグループに当てはまるようにできます。ノードの属性を更新してグループに一致させるためには，［アクション］＞［ポーリング］＞［設定のポーリング］を実行する必要があります。

(2)　どの設定が適用されていますか？

特定のノード，インタフェース，またはアドレスに有効な監視設定をチェックするには，該当する［インベントリ］ビュー内のそのオブジェクトを選択し，［アクション］＞［設定の詳細］＞［モニタリングの設定］を選択します。NNMiに現在の監視設定が表示されます。

［障害SNMPポーリングの有効化］と［障害のポーリング間隔］の値を調査します。これらの値が予想どおりでない場合は，［ノードグループ］または［インタフェースグループ］の値を見て，どのグループが適用されるか調べます。

オブジェクトに対する通信が無効にされていないことを確認するために，オブジェクトの［アクション］＞［設定の詳細］＞［通信の設定］をチェックします。

(3)　どのデータが収集されていますか？

特定のデバイスのステータスポーリングを開始し，予想された種類のポーリング（SNMP，ICMP）がそのデバイスについて実行されていることを確認できます。

ヒント

（SNMPエージェントに加えて）Webエージェントが設定されている場合，NNMiは追加のプロトコルを使用できます。例えば，VMware環境用のSOAPプロトコルなどです。

ノードを選択し，［アクション］＞［ポーリング］＞［ステータスのポーリング］をクリックします。NNMiはデバイスのリアルタイムのステータスチェックを実行します。実行中のポーリングの種類と結果が出力されます。ポーリングの種類が予想したものでない場合は，ノードの監視設定，および監視設定のそれぞれのグローバル，インタフェース，またはノードに関する設定をチェックします。

7.4.2　ステータスポーリングのパフォーマンスの評価

自分の環境のステータスポーリングのパフォーマンスを評価するには，State Poller稼働状態チェックの情報を使って，State Pollerサービスの動作を数値で表し，評価します。

State Poller稼働状態情報は，Status Pollerがポーリング要求に応じることができるかどうかを示します。

(1)　State Pollerは最新の状態が反映されていますか？

次の表に説明されているように，［システム情報］ウィンドウの［ステートポーラー］タブでState Pollerサービスの現在の稼働状態情報をいつでもチェックできます。

表7‒1　State Poller稼働状態情報

情報

説明

ステータス

State Pollerサービスの全般的なステータス

ポーリングカウンタ

過去5分以内に要求された収集

過去5分以内に完了した収集

処理中の収集

収集要求の遅延

過去5分以内にスキップを実行した時刻

設定済みのポーリング間隔内で完了しなかった定期的に実行するポーリングの数。値が0でない場合は，ポーリングエンジンの処理が追いついていないか，または応答が戻ってくるまえにポーリングが実施されています。

監視する必要があるもの：この値が増加し続ける場合は，ターゲットとの通信に問題があるか，またはNNMiの負荷が過剰です。

実行する必要があるアクション：nnm.logファイルで文字列com.hp.ov.nms.statepollerで始まるクラスのメッセージを探して，スキップされたポーリングのターゲットを特定します。

スキップされたポーリングのターゲットが同じ場合，設定を変更して，これらのターゲットのポーリング頻度を低くするか，またはタイムアウトを増やします。

スキップされたポーリングのターゲットが異なる場合，NNMiのシステムパフォーマンス（特にovjbossの使用可能メモリ）を確認します。

過去5分以内の古い収集

古い収集というのは，少なくとも10分間，ポーリングエンジンから応答を受信していない収集のことです。稼働状態が良好なシステムでは古い収集はありません。

監視する必要があるもの：この値が一定して増加する場合は，ポーリングエンジンに問題があります。

実行する必要があるアクション：nnm.logファイルで文字列com.hp.ov.nms.statepollerで始まるクラスのメッセージを探して，古い収集のターゲットを特定します。

古い収集のターゲットが1つの場合，この問題を解決できるまでターゲットを管理から除きます。

古い収集のターゲットが異なる場合，NNMiシステムとNNMデータベースのパフォーマンスを確認します。NNMiを停止して再起動します。

ポーラーの結果キューの長さ

監視する必要があるもの：値が0または0に近いことを確認してください。0よりも大きい場合，次のアクションを実行してください。

実行する必要があるアクション：キューのサイズがきわめて大きい場合，ovjbossはメモリ領域不足の可能性があります。

状態マッパーキュー期間

監視する必要があるもの：値が0または0に近いことを確認してください。0よりも大きい場合，次のアクションを実行してください。

実行する必要があるアクション：このキューのサイズがきわめて大きい場合は，NNMiシステムとNNMiデータベースのパフォーマンスをチェックします。

状態アップデータキュー期間

監視する必要があるもの：値が0または0に近いことを確認してください。0よりも大きい場合，次のアクションを実行してください。

実行する必要があるアクション：このキューのサイズがきわめて大きい場合は，NNMiシステムとNNMiデータベースのパフォーマンスをチェックします。

状態アップデータ例外

監視の要点：この値は0になるはずです。

7.5　ステータスポーリングの調整

ステータスポーリングのパフォーマンスは次の重要な変数の影響を受けます。

ポーリングされるデバイス／インタフェースの数

設定されるポーリングの種類

各デバイスのポーリングの頻度

これらの変数は，ネットワーク管理のニーズによって決まります。ステータスポーリングについてパフォーマンス上の問題がある場合は，次の設定を確認してください。

個別のノードのポーリング設定はノードグループとインタフェースグループ内のメンバーシップによって制御されるので，類似のポーリング要求のあるノードまたはインタフェースがグループに含まれていることを確認します。

未接続インタフェースまたはIPアドレスをホストするインタフェースをポーリングしている場合は，設定をチェックして，必要なインタフェースだけをポーリングしていることを確認します。特別な制御を用意し，最小のインタフェースのサブセットを選んでポーリングするために，（［モニタリングの設定］フォームの［デフォルト設定］にではなく）［ノードの設定］フォームまたは［インタフェースの設定］フォームでこれらのポーリングを有効にしてください。

未接続インタフェースのポーリングでは，未接続のすべてのインタフェースが監視されることを覚えておいてください。IPアドレスのある未接続のインタフェースだけを監視するには，IPアドレスをホストするインタフェースのポーリングを有効にします。

監視設定とは無関係に，ステータスポーリングは，ネットワーク応答性に左右され，全般的なシステムパフォーマンスの影響を受ける可能性があります。デフォルトのポーリング間隔でのステータスポーリングは多くのネットワーク負荷を掛けませんが，NNMiサーバーとポーリングされているデバイスの間のネットワークリンクのパフォーマンスが低い場合，ステータスポーリングのパフォーマンスも低くなる可能性があります。タイムアウトを大きくし，再試行の数を小さく設定すると，ネットワーク負荷を低減できますが，これらの設定変更はあまり効果がないかもしれません。タイミングの良いポーリングを行うには，適切なネットワークパフォーマンスと十分なシステムリソース（CPU，メモリ）が必要です。

コンポーネント稼働状態監視を有効または無効にしても，ポーリングのタイミングには影響がありません。スケジュールされた時刻に，追加のMIBオブジェクトが収集されるだけです。ただし，コンポーネントヘルス監視を無効にすると，State Pollerが使用するメモリの量が減少する可能性があります。

8　NNMiインシデント

NNMiには，多数のデフォルトインシデントと相関処理が用意されています。デフォルトインシデントを利用すると，NNMiコンソールにすぐにインシデントを表示できます。また，相関処理を利用すると，インシデントを管理する数を減らすことができます。この章では，NNMiインシデントを設定することでネットワーク管理を微調整するのに役立つ情報を説明します。この章は，NNMiヘルプの情報を補充するものです。

NNMiインシデントの概要およびインシデント設定方法の詳細については，NNMiヘルプの「インシデントを設定する」を参照してください。バージョン8以前のNNMで作業した経験があり，イベント監視がどのように変更されたかを知りたい場合は，「25.3　イベント監視のカスタマイズ」を参照してください。

8.1　インシデントの概念

NNMiでは，次のソースからネットワークステータス情報が収集されます。

NNMiのCausal Engineではネットワークの稼働状態が分析され，継続的に各デバイスの稼働状態ステータス値が提供されます。Causal Engineでは，可能な場合は常にネットワーク障害の根本原因も広範囲に評価され，決定されます。

ネットワークデバイスからのSNMPトラップ。NNMiのCausal Engineは，分析中にトラップを症状に関する情報として使用します。

NNMiは，これらの情報をネットワーク管理に有用な情報を提供するネットワークステータス情報に変換します。NNMiには，ネットワークオペレータが考慮する必要があるインシデント数を減らす多くのデフォルトインシデント相関処理が用意されています。

デフォルトのインシデント相関処理をカスタマイズして，環境のネットワーク管理要件に一致する新規インシデント相関処理を作成できます。

NNMiコンソールのインシデント設定によって，NNMiが作成できるインシデントタイプが定義されます。インシデント設定が受信したSNMPトラップと一致しない場合，その情報は廃棄されます。ソースオブジェクトの管理モードが，NNMiデータベースで［非管理対象］もしくは［サービス停止中］に設定されている場合，またはデバイスが障害ポーリングで監視されていない場合，NNMiでは常に受信トラップは廃棄されます。

nnmtrapconfig.ovpl -dumpBlockListは，インシデント設定がないか，または無効なため，インシデントパイプラインに渡されなかったSNMPトラップなど，現在のインシデント設定に関する情報を出力します。

さらに，NNMiではNNMiトポロジにないネットワークデバイスからのSNMPトラップは廃棄されます。このデフォルト動作の変更の詳細については，NNMiヘルプの「未解決の受信トラップを処理する」を参照してください。

詳細については，NNMiヘルプの「NNMiによるインシデントの収集方法」を参照してください。

8.1.1　インシデントライフサイクル

次の表は，インシデントのライフサイクルの段階を説明したものです。

表8‒1　NNMiインシデントライフサイクル

ライフサイクル

状態

説明

状態設定者

インシデント

使用者

なし

NNMiイベントパイプラインはすべてのソースから入力を受領し，必要に応じてインシデントを作成します。

該当なし

NNMi

ダンプニング済み

インシデントは保管場所にあり，別のインシデントとの相関処理待ちです。インシデントビューアのインシデントを減らすために，この待機期間があります。

ダンプニング周期はインシデントタイプによって異なります。詳細については，「8.1.7　インシデントの抑制，強化，およびダンプニング」を参照してください。

NNMi

NNMi

登録済み

インシデントは，インシデントビューで見ることができます。

インシデントは任意の設定済み宛先へ転送されます（近隣またはグローバルマネージャー）。

NNMi

ユーザーはインシデントビューでこの状態を設定することもできます。

ユーザー

ライフサイクル移行アクション

進行中

インシデントは問題を調査するユーザーに割り当てられています。

ネットワーク管理者によってこの状態の特定の意味が定義されます。

ユーザー

ユーザー

ライフサイクル移行アクション

完了

インシデントによって指定された問題は，対処が完了し，解決しています。

ネットワーク管理者によってこの状態の特定の意味が定義されます。

ユーザー

ユーザー

ライフサイクル移行アクション

解決済み

このインシデントによってレポートされた問題が解決したことをNNMiが確認したことを示します。例えば，デバイスからインタフェースを取り外すと，そのインタフェースに関するインシデントはすべて，自動的に「解決済み」になります。

ユーザーまたはNNMi

ユーザー

ライフサイクル移行アクション

8.1.2　トラップおよびインシデント転送

次の表は，トラップおよびインシデントをNNMi管理サーバーから別の宛先へ転送する方法を要約したものです。

表8‒2　トラップおよびNNMiインシデント転送でサポートされている方法

項目

NNMiトラップ転送

NNMi Northboundインタフェーストラップ転送

グローバルネットワーク管理のトラップ転送

転送対象

ネットワークデバイスからのSNMPトラップ

ネットワークデバイスからのSNMPトラップ

ネットワークデバイスからのSNMPトラップ

転送フォーマット

受信したままのSNMPv1，SNMPv2c，またはSNMPv3トラップ（SNMPv3トラップはSNMPv2cトラップへ変換可能）

NNMiインシデントから作成されたSNMPv2cトラップ

NNMiインシデント

追加情報

ほとんどの場合，NNMiはvarbindを追加して元のソースオブジェクトを識別します。

NNMiがSNMPv1トラップを変更することはありません。

NNMiはvarbindを追加して元のソースオブジェクトを識別します。

リージョナルマネージャープロセスによってインシデントに追加された情報はすべて，転送済みインシデントに保持されます。

設定先

［設定］ワークスペースの［インシデント］＞［トラップサーバー］＞［トラップ転送設定］

［統合モジュールの設定］ワークスペースの［Northboundインタフェース］

［SNMPトラップの設定］フォームまたはsyslog設定の［グローバルマネージャーへの転送］タブ

注

−

−

グローバルマネージャーのインシデントビューに表示されるリモートインシデントを転送します。転送済みインシデントはグローバルマネージャー上での相関処理に参加します。

詳細情報

NNMiヘルプの「トラップ転送を設定する」

−

NNMiヘルプの「SNMPトラップインシデントのグローバルマネージャーへの転送を設定する (NNMi Advanced)」

（凡例）　−：該当なし。

8.1.3　受信済みSNMPトラップ

NNMiが管理デバイスから受信するSNMPトラップを別のアプリケーションに転送する場合は，次のどちらかの方法を使用します。

NNMi SNMPトラップ転送を使用します。

NNMi NorthboundインタフェースのSNMPトラップ転送メカニズムを使用します。

受信側アプリケーションがトラップを識別する方法は次のように異なります。

Windows（すべて）およびLinux（元のトラップではない場合）

デフォルトおよびSNMPv3からSNMPv2cへの変換転送オプションに該当します。

Windows NNMi管理サーバー上のNNMi SNMPトラップ転送メカニズムによって，送信先へ転送する前に各SNMPトラップが改編されます。トラップはNNMi管理サーバーからのものと考えられます（この情報は，［トラップ転送先］フォームで元のトラップ転送オプションが選択されていないLinux NNMi管理サーバーにも適用されます）。

トラップ送信元デバイスと受信するアプリケーションでのイベントとの関連づけを正しくするため，これらのトラップに関するルールを，追加されるvarbindによってカスタマイズする必要があります。originIPAddress(.1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.19.1.1.3)varbindからの値を解釈します。originIPAddressの値は汎用タイプInetAddressのバイト文字列で，originIPAddressType(.1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.19.1.1.2)varbindの値によって決まるInetAddressIPv4またはInetAddressIPv6です。ルールによってoriginIPAddressType varbindを読み取って，originIPAddress varbindのインターネットアドレスタイプ（ipv4(1)，ipv6(2)）の値を決定する必要があります。ルールによってoriginIPAddressの値を表示文字列に変換する必要もあります。

NNMiが転送されたトラップに追加するvarbindの詳細については，NNMiヘルプの「NNMiが提供するトラップvarbinds」，RFC2851および次のファイルを参照してください。

Windows：%NNM_SNMP_MIBS%¥Vendor¥Hewlett-Packard¥hp-nnmi.mib

Linux：$NNM_SNMP_MIBS/Vendor/Hewlett-Packard/hp-nnmi.mib

元のトラップ転送が設定されたLinux

Linux NNMi管理サーバーによって，NNMiが受信するものと同じフォーマットでトラップを転送できます。各トラップは管理対象デバイスがトラップ転送先に直接送信したように表示されるため，受信するアプリケーションに設定された既存のトラップ処理は変更なしで動作します。

NNMi Northboundインタフェース（全オペレーティングシステム）

NNMi Northboundインタフェースは各SNMPトラップを強化してから，トラップ転送先に転送します。トラップはNNMi管理サーバーからのものと考えられます。受信側アプリケーションのトラップ送信デバイスとイベント間の関連づけを正しくするため，これらのトラップのルールを収集したvarbindに対してカスタマイズする必要があります。nnmiIncidentSourceNodeHostname(1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.21)およびnnmiIncidentSourceNodeMgmtAddr(1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.24)varbindによって元のソースオブジェクトが識別されます。

8.1.4　MIB

NNMiでは，次の管理情報ベース（MIB）ファイルをNNMiデータベースにロードする必要があります。

カスタムポーラー機能，折れ線グラフ，またはその両方のMIB式で使用するすべてのMIB変数

NNMiが稼働状態を監視するセンサー（ファン，または電源など）

NNMiでは，管理情報ベース（MIB）ファイル，またはMIBファイルで定義されているトラップをNNMiデータベースにロードする必要があります。

8.1.5　カスタムインシデント属性

NNMiでは，カスタムインシデント属性（CIA）を使用して，インシデントに追加情報が追加されます。

SNMPトラップインシデントの場合，NNMiでは元のトラップvarbindはインシデントのCIAとして格納されます。

管理イベントインシデントの場合，NNMiでは関連情報（com.hp.ov.nms.apa.symptomなど）はインシデントのCIAとして追加されます。

インシデントCIAを使用すると，インシデントライフサイクル移行アクション，抑制，重複削除，強化などの範囲を絞り込むことができます。CIAを使用して，インシデントビューまたはフォームのアプリケーションメニュー項目の信頼性を絞り込むこともできます。

指定のインシデントにNNMiがどのCIAを追加するかを決定するには，インシデントビューのサンプルインシデントを開き，［カスタム属性］タブの情報を確認します。

(1)　解決済み管理イベントインシデントに追加されるCIA

管理イベントインシデントの原因となった状態が該当しなくなったとNNMi Causal Engineが判断すると，NNMiはそのインシデントのライフサイクル状態を［解決済み］に設定し，次の表にリストされているCIAをインシデントに追加します。NNMiコンソールユーザーは，［インシデント］フォームの［相関処理の注］フィールドでこの情報を確認できます。ライフサイクル移行アクションでは，CIAの値が直接使用されることがあります。

表8‒3　解決済みインシデントのカスタムインシデント属性

名前

説明

cia.reasonClosed

NNMiがインシデントをキャンセルしたか解決済みにした理由。

この理由は，NodeUpやInterfaceUpなど結果の名前にもなります。このフィールドが設定されていない場合は，NNMiコンソールユーザーがインシデントを解決済みにしたということになります。cia.reasonClosed CIAのNNMiの期待値を判断するには，NNMiヘルプの「NNMiによるインシデントの解決方法」を参照してください。

cia.incidentDurationMs

機能停止のタイムスタンプ（単位：ミリ秒）。

ステータスが停止中になってから動作中に戻るまでNNMiが測定します。この値は，cia.timeIncidentDetectedMsとcia.timeIncidentResolvedMsのCIAの差です。停止中インシデントと動作中インシデントのタイムスタンプを比較するより正確な測定値です。

cia.timeIncidentDetectedMs

NNMi Causal Engineが最初に問題を検出したときのタイムスタンプ（単位：ミリ秒）。

cia.timeIncidentResolvedMs

問題が解決したことをNNMi Causal Engineが検出したときのタイムスタンプ（単位：ミリ秒）。

NNMiは，多くの一次的根本原因インシデントと二次的根本原因インシデントに，表8-3に示したCIAを追加します。例えばNodeDownインシデントには，InterfaceDownインシデントとAddressNotRespondingインシデントが二次的根本原因として含まれることがあります。NNMiがNodeDownインシデントを解決済みにすると，NNMiは二次的インシデントも解決済みにして，それぞれのインシデントのコンテキストの値を含むCIAを二次的インシデントに追加します。

NNMiは，次のデフォルト管理イベントインシデントタイプには表8-3に示したCIAを追加しません。

NNMiコンソールユーザーが手動で解決済みにしたインシデント

NNMiデータベースから削除されたオブジェクトに応答してNNMiが解決済みにしたインシデント

IslandGroupDownインシデント

NnmClusterFailover，NnmClusterLostStandby，NnmClusterStartup，NnmClusterTransferの各インシデント

次のファミリのインシデント

相関処理

ライセンス

NNMi稼働状態

トラップ分析

8.1.6　インシデント数の削減

NNMiには，ネットワークオペレータがNNMiコンソールで見るインシデント数を削減する次のカスタマイズ可能相関処理が用意されています。

Pairwise相関処理

CiscoLinkDownに続くCiscoLinkUpのように，論理的な関係があり，［インシデント］ビューに両方を表示させる必要がない場合に，関連するインシデントとしてまとめて管理します。具体的には，インタフェースがLinkDownからLinkUpしたときにLinkDown/LinkUpのメッセージを抑止します。

重複削除相関処理

指定した時間ウィンドウ内に複数のインシデントのコピーを受信すると，重複削除インシデントの重複が相関処理されます。新たに受信した各重複インシデントの時間ウィンドウが再開始されます。このように，NNMiでは相関処理時間ウィンドウの全期間中，重複を受信しなくなるまで重複インシデントが相関処理されます。

レート相関処理

指定時間帯内にインシデントに関する指定コピー数を受信すると，レートインシデントの重複が相関処理されます。時間ウィンドウの残り時間にかかわらず，指定数のインシデントを受信するとNNMiによってレートインシデントが生成されます。

8.1.7　インシデントの抑制，強化，およびダンプニング

NNMiには，インシデントからほとんどの値を取得する便利な機能セットが用意されています。各インシデントタイプに対して，次のインシデント設定オプションでインシデントが関連する場合を具体的に指定できます。

抑制

インシデントが抑制設定に一致すると，そのインシデントはNNMiコンソールインシデントビューに表示されません。インシデントの抑制は，あるノード（ルーター，スイッチなど）にとっては重要であるが，ほかにとっては重要ではないインシデント（SNMPLinkDownトラップなど）の場合に便利です。

強化

インシデントが強化設定に一致すると，インシデントのコンテンツに応じて，NNMiによって1つ以上のインシデント値（重大度，メッセージなど）が変更されます。インシデントの強化は，トラップvarbind（ペイロード）に識別情報を継承するトラップ処理（RMONFallingAlarmなど）の場合に便利です。

ダンプニング

インシデントがダンプニング設定に一致すると，ダンプニング周期中，NNMiによってインシデントビューの表示更新，アクション実行などが遅延されます。インシデントのダンプニングは，NNMi Causal Engineがインシデントの根本原因分析を実行する時間が必要なときに，NNMiコンソールのインシデント数を減らせるため，分析の精度を上げることができます。

NNMiには，各インシデントタイプに抑制，強化，ダンプニングに対する次の設定レベルが用意されています。

インタフェースグループ設定

ソースオブジェクトがNNMiインタフェースグループのメンバーである場合のインシデント動作が指定されます。各インタフェースグループに異なる動作を指定できます。

ノードグループ設定

ソースオブジェクトがNNMiノードグループのメンバーである場合のインシデントの動作が指定されます。各ノードグループに異なる動作を指定できます。

デフォルト設定

デフォルトのインシデント動作が指定されます。

NNMiでは，各インシデントの設定領域（抑制，強化，ダンプニング）に対して，次の手順を使用して特定のインシデントの動作が決定されます。

インタフェースグループ設定をチェックする。

ソースオブジェクトが任意のインタフェースグループ設定に一致する場合は，一致内で最も小さい順序番号で定義された動作を実行し，一致検索を停止します。

ソースオブジェクトがどのインタフェースグループ設定とも一致しない場合は，手順2.を続行します。

ノード グループ設定をチェックする。

ソースオブジェクトが任意のノードグループ設定に一致する場合は，一致内で最も小さい順序番号で定義された動作を実行し，一致検索を停止します。

ソースオブジェクトがどのノードグループ設定とも一致しない場合は，手順3.を続行します。

デフォルト設定で定義された動作を実行する（ある場合）。

8.1.8　ライフサイクルの移行アクション

ライフサイクル移行アクションは管理者が提供するコマンドであり，インシデントのライフサイクル状態が変化してアクション設定と一致したときに実行されます。インシデントのアクション設定は，各インシデントタイプのそれぞれのライフサイクル状態ごとに設定されます。このインシデントタイプが特定のライフサイクル状態に移行すると，アクション設定によって，実行するコマンドが特定されます。コマンドには引数を指定でき，引数でインシデント情報がアクションコードに渡されます。

アクションコードは，NNMi管理サーバーで正しく実行されるJythonファイル，スクリプト，実行可能ファイルのどれかにできます。アクションコードは各インシデントタイプに固有のものにしたり，多くのインシデントタイプを処理するようにしたりできます。例えば，ConnectionDown，NodeDown，NodeOrConnectionDownのどれかのインシデントをNNMiが作成したときにネットワークオペレータを呼び出すアクションコードを作成できます。それぞれのインシデントタイプの［登録済み］ライフサイクル状態に1つのインシデントアクションというように，3つのインシデントアクションを設定できます。

同じように，アクションコードを1つのライフサイクル状態の変化に固有にしたり，複数のライフサイクル状態の変化に対応させたりできます。例えば，NNMiがInterfaceDownインシデントを作成したときにトラブルチケットを生成し，InterfaceDownインシデントがキャンセルされたときにトラブルチケットを解決済みにするアクションコードを作成できます。［登録済み］状態に1つ，［解決済み］状態に1つというように，InterfaceDownインシデントに2つのインシデントアクションを設定できます。

それぞれのアクション設定には，CIAに基づいてペイロードフィルタを組み込んで，アクションが実行されるときを制限できます。さらにフィルタリングするには，インシデントの強化を使用してCIAをインシデントに追加できます。NNMiはインシデントソースからその属性の値を判別します。例えば，一部のノードにカスタム属性を追加した場合は，この情報をインシデントにCIAとして追加し，インシデントアクションのペイロードフィルタをこの属性値に基づくようにできます。

8.2　インシデントの計画

次の領域で決定します。

処理するSNMPトラップ

表示するインシデント

インシデントに対するNNMiの対応方法

8.2.1　処理するSNMPトラップを計画する

ネットワークに関連するデバイストラップを識別し，各トラップのインシデント設定を計画します。NNMiでは，MIBをNNMiにロードしないでトラップを処理できます。

NNMiのnnmincidentcfg.ovpl -loadTrapsスクリプトを使用すると，SNMPトラップのインシデント設定の作成や更新を，MIBファイルを使用して自動化できます。MIBファイルにTRAP-TYPEまたはNOTIFICATION-TYPEマクロが含まれる場合は，インシデント設定に必要な情報を取得できます。

NNMiトポロジにないデバイスからのトラップを表示するかどうかを決定します。

8.2.2　表示するインシデントを計画する

インシデントのデフォルトセットで開始することをお勧めします。インシデント設定は徐々に拡大および削減できます。

重複削除，レート設定，Pairwise相関処理によって削減できるインシデントを計画します。

詳細については，NNMiヘルプ「管理」を参照してください。

8.2.3　インシデントに対するNNMiの対応方法を計画する

インシデントが発生した場合に，どのようなNNMiのアクション（例えば，ネットワークオペレータへの電子メール送信など）を実行するか，各アクションを実行するライフサイクルの状態を計画します。

詳細については，NNMiヘルプ「管理」を参照してください。

8.3　インシデントの設定

インシデントの設定手順については，NNMiヘルプの「インシデントを設定する」を参照してください。

メモ

大きな設定変更を行う前には，既存の設定のコピーを保存しておくことをお勧めします。詳細については，「4.2　ベストプラクティス：既存の設定を保存する」を参照してください。

8.3.1　インシデントの抑制・強化・ダンプニングを設定する

インシデントの抑制，強化，ダンプニングを設定するときは，次のことに注意してください。

各インタフェースグループ，ノードグループ，またはデフォルト設定に対して設定を適用できる場合に，さらに絞り込むためのペイロードフィルタを指定できます。

インシデント設定フォームの［インタフェースの設定］タブにインタフェースグループを設定します。

インシデント設定フォームの［ノードの設定］タブにノードグループを設定します。

インシデント設定フォームの［抑制］，［強化］，および［ダンプニング］タブにデフォルトを設定します。

8.3.2　ライフサイクル移行アクションを設定する

ライフサイクル移行アクションを設定するときは，次のことに注意してください。

デフォルトでは，NNMiは次の場所でアクションを実行します。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥actions

Linux：$NnmDataDir/shared/nnm/actions

アクションがこの場所にない場合は，［ライフサイクルの移行アクション］フォームの［コマンド］フィールドでアクションの絶対パスを指定します。

重要

Jythonファイルはactionsディレクトリに配置する必要があります。

アクション設定を変更するたびに，NNMiによってactionsディレクトリでJythonファイルが再読み取りされてNNMiにロードされます。

アクションは，グループとしてインシデントタイプに対して有効になります。

アクションに渡すことができるNNMi情報については，NNMiヘルプの「インシデントアクションを設定するための有効なパラメーター」を参照してください。

8.3.3　トラップログを設定する

NNMiでは，すべての着信SNMPトラップをログファイル（テキストファイルまたはCSVファイル）に記録できます。トラップは次の場所に記録されます。

Windows：%NnmDataDir%log¥nnm

Linux：$NnmDataDir/log/nnm

トラップログファイルは，nnmtrapconfig.ovplスクリプトを使用して設定します。次の形式を選択できます。

CSV（デフォルト）：トラップはCSV形式で記録されます（trap.csv）。

LOG：トラップはテキスト形式で記録されます（trap.log）。

BOTH：トラップはCSVとテキストの両方の形式で記録されます（2つのログファイル）。

OFF：トラップは記録されません。

例えば，BOTHモードでトラップを記録する場合は，次のコマンドを使用します。

nnmtrapconfig.ovpl -setProp trapLoggingMode BOTH -persist

-persist引数を使用することで，トラップサービスの再起動後もすべてのトラップサーバープロパティがそのまま有効になります。-persist引数を使用しない場合，すべてのトラップサーバープロパティはサービスが停止されるまでの間だけが有効です。

トラップはロールファイルに書き込まれます。ログファイルのサイズが定義された上限（nnmtrapconfig.ovplスクリプトを使用して定義）に達すると，ファイル名がtrap.<format>.oldに変更され，既存のファイルは置き換えられます。

詳細については，nnmtrapconfig.ovplリファレンスページを参照してください。NNMiヘルプの「トラップログ記録を設定する」もあわせて参照してください。

8.3.4　インシデントログを設定する

受信インシデント情報がincident.csvファイルに書き込まれるように，インシデントログを設定できます。この機能は，インシデント履歴を追跡およびアーカイブする場合に役立ちます。

インシデントログを設定して有効にするには，［設定］ワークスペースの［インシデントの設定］エリアにある［インシデントログの設定］タブに移動して設定します。詳細については，NNMiヘルプを参照してください。

8.3.5　トラップサーバープロパティを設定する

トラップサーバープロパティ（nnmtrapserver.properties）を設定するには，nnmtrapconfig.ovplスクリプトを使用します。

nnmtrapserver.propertiesファイルを直接編集しないでください。nnmtrapconfig.ovplスクリプトを使用してこのファイルを変更してください。

トラップサーバープロパティには次のデフォルト値が設定されています。

表8‒4　トラップサーバープロパティとそのデフォルト値

トラップサーバープロパティ

デフォルト値

com.hp.ov.nms.trapd.udpPort

162

com.hp.ov.nms.trapd.rmiPort

1,097

com.hp.ov.nms.trapd.trapInterface

すべてのインタフェース

com.hp.ov.nms.trapd.recvSocketBufSize

53,248キロバイト

com.hp.ov.nms.trapd.pipeline.qSize

50,000トラップ

com.hp.ov.nms.trapd.connectToWinSNMP

false

com.hp.ov.nms.trapd.blocking

true

com.hp.ov.nms.trapd.blockTrapRate

50トラップ/秒

com.hp.nms.trapd.unblockTrapRate

50トラップ/秒

com.hp.ov.nms.trapd.overallBlockTrapRate

150トラップ/秒

com.hp.nms.trapd.overallUnblockTrapRate

150トラップ/秒

com.hp.ov.nms.trapd.analysis.minTrapCount

100トラップ

com.hp.ov.nms.trapd.analysis.numSources

10ソース

com.hp.ov.nms.trapd.analysis.windowSize

300秒（5分）

com.hp.nms.trapd.updateSourcesPeriod

30秒

com.hp.nms.trapd.notifySourcesPeriod

300秒

com.hp.ov.nms.trapd.hosted.object.trapstorm.enabled

false

com.hp.ov.nms.trapd.hosted.object.trapstorm.threshold

10トラップ/秒

com.hp.ov.nms.trapd.database.fileSize

100メガバイト

com.hp.ov.nms.trapd.database.fileCount

5ファイル

com.hp.ov.nms.trapd.database.qSize

300,000トラップ

com.hp.ov.nms.trapd.discohint.cacheSize

5,000エントリ

com.hp.ov.nms.trapd.discohint.cacheEntryTimeout

3,600ミリ秒

詳細については，nnmtrapconfig.ovplリファレンスページを参照してください。

8.4　インシデント設定のバッチロード

nnmincidentcfgdump.ovplとnnmincidentcfgload.ovplの2つのスクリプトをインシデント設定のバッチロードと併用できます。

8.4.1　nnmincidentcfgdump.ovplでインシデント設定ファイルを生成する

NNMiでは，nnmincidentcfgdump.ovplスクリプトを使用して，インシデント設定を作成または更新し，その後nnmincidentcfgload.ovplスクリプトを使用してNNMiデータベースにロードできます。ファイルは非XML形式で生成されます。

次のディレクトリにある形式の説明を使用して，ファイルを編集できます。

Windows：%NnmInstallDir%examples¥nnm¥incidentcfg

Linux：/opt/OV/examples/nnm/incidentcfg

インシデント設定のファイルを生成するには，次の構文の例を使用します。

nnmincidentcfgdump.ovpl -dump <file_name> -uuid -u <NNMiadminUsername> -p <NNMiadminPassword>

詳細については，nnmincidentcfgdump.ovplリファレンスページを参照してください。

8.4.2　nnmincidentcfgload.ovplでインシデント設定をロードする

NNMiでは，nnmincidentcfgload.ovplスクリプトを使用して，フォーマットされた設定ファイルからNNMiデータベースにインシデント設定をロードできます。

必要な形式については，次のディレクトリを参照してください。

Windows：%NnmInstallDir%examples¥nnm¥incidentcfg

Linux：/opt/OV/examples/nnm/incidentcfg

インシデント設定ファイルをNNMiデータベースにロードする前に検証するには，次の構文の例を使用します。

nnmincidentcfgload.ovpl -validate <file_name> -u <NNMiadminUsername> -p <NNMiadminPassword>

インシデント設定をロードするには，次の構文の例を使用します。

nnmincidentcfgload.ovpl -load <file_name> -u <NNMiadminUsername> -p <NNMiadminPassword>

次の点に注意してください。

NNMiは，名前またはそのほかのキー識別子が一致するすべての設定を更新します。

nnmincidentcfgdump.ovplスクリプトを使用して，既存のインシデント設定の設定ファイルを非XML形式で作成します。その後必要に応じて，NNMiデータベースにロードする前にこのファイルを編集できます。

NNMiは，これらの設定に関連づけられたコード値（インシデントファミリなど）の上書きも行います。

NNMiは，NNMiデータベースにないキー識別子のすべてのインシデント設定を追加します。

NNMiは，エクスポートされたファイル内で一致しないキー識別子の既存のインシデント設定は変更しません。

NNMiは，設定ファイルで提供されていない場合は一意のオブジェクトID（UUID）を解決します。

NNMiがUUIDを解決できない場合は，UUIDが作成されます。

重要

高可用性（HA）でファイルを変更する場合は，クラスタの両方のノードに変更を加える必要があります。HA設定を使用するNNMiでは，変更でNNMi管理サーバーの停止と再起動が必要な場合，ovstopコマンドおよびovstartコマンドを実行する前にノードをメンテナンスモードにする必要があります。詳細については，「19.6.1　NNMiをメンテナンスモードにする」を参照してください。

詳細については，nnmincidentcfgload.ovplリファレンスページを参照してください。

8.5　インシデントの評価

このセクションでは，インシデント設定を評価する方法を説明します。

NNMiがネットワークのすべての管理対象デバイスからトラップを受信したことを確認します。

NNMiがトラップを受信していない場合は，NNMi管理サーバーでファイアウォールの設定を確認します。

メモ

一部のウイルス対策ソフトウェアにはファイアウォールが組み込まれ，システムのファイアウォールとは別に設定されています。

最も重要なトラップがインシデントに変換されることを確認します。

正しいライフサイクルの状態移行でインシデントアクションが実行されていることを確認します。

NNMiがインシデントを期待どおり処理していることを確認します。

［アクション］＞［インシデントの設定レポート］メニューには，既存のインシデントをそのインシデントタイプの現在の設定に対してテストする複数のオプションがあります。これらのメニュー項目のどれかを使用しても，現在NNMiコンソールにあるインシデントは変更されません。

8.6　インシデントの調整

NNMiコンソールインシデントビューのインシデント数を削減します。次のメソッドのどれかを使用します。

NNMiコンソールでは必要のないインシデントタイプのインシデント設定を無効にします。

監視する必要がないネットワークオブジェクトの管理モードを［非管理対象］または［サービス停止中］に設定します。NNMiでは，これらのノードとそのインタフェースからのほとんどの受信トラップを廃棄します。

NNMiでネットワークオブジェクトが監視されないように設定します。NNMiでは，監視されないソースオブジェクトからのほとんどの受信トラップを廃棄します。

受信インシデントの追加条件または関係を識別します。これらの条件または関係が発生すると，NNMiでは受信管理イベントやSNMPトラップの条件またはパターンを識別して，関連するインシデントどうしを相関関係の子として入れ子にすることで，インシデントのフローが変更されます。

8.6.1　未定義のトラップのインシデントを有効化にする

NNMiはデフォルトでインシデント定義のないSNMPトラップを破棄します。

インシデント定義のないSNMPトラップを「UndefinedSNMPTrap」インシデントとして生成するには，次の手順を実行します。

次のファイルをテキストエディタで開く。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次の行を検索する。

#!com.hp.nnm.events.allowUndefinedTraps=false

次のように編集します。

com.hp.nnm.events.allowUndefinedTraps=true

（任意）インシデントの重大度を指定する。

次の行を検索します。

#!com.hp.nnm.events.undefinedTrapsSeverity=NORMAL

「YourSpecifiedSeverity」にインシデントの重大度を指定します。

com.hp.nnm.events.undefinedTrapsSeverity=YourSpecifiedSeverity

有効な値は，NORMAL, WARNING, MINOR, MAJOR, CRITICAL です。

（任意）インシデントの根本原因を指定する。

次の行を検索します。

#!com.hp.nnm.events.undefinedTrapsNature=INFO

「YourSpecifiedNature」にインシデントの根本原因を指定します。

com.hp.nnm.events.undefinedTrapsNature=YourSpecifiedNature

有効な値は，ROOTCAUSE，SECONDARYROOTCAUSE，SYMPTOM，SERVICEIMPACT，NONE，INFOです。

変更を保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

「UndefinedSNMPTrap」インシデントの一覧を見直す。

インシデントとして表示したいSNMPトラップは，インシデント定義を設定する必要があります。詳細については，NNMiヘルプを参照してください。

8.6.2　SNMPトラップのMIBデータの文字列を正しく解釈し表示する

SNMPトラップのMIBデータは，どのような文字セットで解釈すればよいか判断できません。

そのため，NNMiはSNMPトラップのMIBデータ(sysDescriptionやsysContactなど)を，文字化けして表示する場合があります。

正しく表示するためには，次の手順を実行し，NNMiがMIBデータの文字列を解釈するときに使用する文字セットを設定します。

次のファイルをテキストエディタで開く。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次の行を検索し，コメント記号(#!)を削除する。

#!com.hp.nnm.sourceEncoding=

com.hp.nnm.sourceEncodingプロパティを編集する。

nms-jboss.propertiesファイルの例を参考にして，com.hp.nnm.sourceEncodingプロパティに，使用される環境でサポートしている文字セットをコンマ（,）区切りで追加します。

変更を保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

文字セットによる解釈をしないで，MIBデータを16進形式で表示する場合は，次の手順を実行します。

次のファイルをテキストエディタで開く。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥nnmvbnosrcenc.conf

Linux：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/nnmvbnosrcenc.conf

トラップOIDとVarBind OIDの組み合わせを追加する。

nnmvbnosrcenc.confファイルの例を参考にして，対象となるMIBデータのトラップOIDとVarBind OIDの組み合わせを追加します。

NNMiはインシデントフォームのカスタム属性値で，指定したMIBデータを16進形式で表示します。

変更を保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

9　NNMiコンソール

この章では，NNMiコンソールを使用してNNMiの機能を設定する具体的な方法について説明します。

9.1　ノードグループの使用例

ここでは，実際的な例を示して，ノードグループの設定について説明します。

設定するノードグループ

My Network：ほかのノードグループを含んでいる最上位レベルのコンテナノードグループ

USA：ほかのノードグループを含んでいる中間レベルのコンテナノードグループ

Colorado：Coloradoに存在するノードを含んでいるノードグループ

この例で，Coloradoはノードが含まれている唯一のノードグループです。

ノードグループの設定で，次のことに注意してください。

事前にノードグループマップのレイアウトを設計するのが効果的です。

ネットワーク監視のために，ノードグループとインタフェースグループのセットを1つ設定するのが効果的です。マップによって，ネットワーク可視化用に異なるノードグループのセットを設定します。

NNMiでは，幾つかの方法でノードグループとノードグループマップを設定できます。ここで説明する手順を理解することで，ノードグループやノードグループマップをより効率良く作成する方法を見つけることもできます。

ここでは，ノードグループとノードグループマップを設定する場合の手順について説明します。

ノードグループの作成

手順1：My Networkノードグループを作成する。

手順2：USAノードグループを作成する。

手順3：フィルタを使用してColoradoノードグループを作成する。

手順4：ノードグループメンバーを表示してノードグループのフィルタ結果を確認する。

手順5：My Networkノードグループのノードグループ階層を設定する。

手順6：USAノードグループのノードグループ階層を作成する。

親ノードグループには，ノードが含まれていない場合があります。その代わり，定義に子ノードグループだけが含まれています。この例では，My NetworkおよびUSAノードグループが，子ノードグループだけを含む親ノードグループです。

ノードグループマップの設定

手順1：ノードグループマップを作成する。

手順2：ノードグループマップを表示する。

手順3：ノードグループのステータスを設定する。

手順4：ノードグループマップの順序を設定する。

手順5：ノードグループマップに背景イメージを追加する。

9.1.1　ノードグループを作成する

ノードグループを作成してノードグループマップに追加します。

(1)　手順1：My Networkノードグループを作成する

次の手順で，My Networkノードグループを作成します。

［設定］ワークスペースに移動する。

［オブジェクトグループ］から［ノードグループ］を選択する。

［新規作成］アイコンをクリックする。

［名前］属性に，「My Network」と入力する。

［注］属性に，「最上位のノードグループです」と入力する。

［保存して閉じる］をクリックしてこの設定を保存する。

(2)　手順2：USAノードグループを作成する

［設定］ワークスペースに移動する。

［オブジェクトグループ］から［ノードグループ］を選択する。

［新規作成］アイコンをクリックする。

［名前］属性に，「USA」と入力する。

［保存して閉じる］をクリックしてこの設定を保存する。

(3)　手順3：フィルタを使用してColoradoノードグループを作成する

Coloradoノードグループを作成するには，フィルタエディタを使用してノードを選択するフィルタを設定します。

メモ

できれば，［追加のノード］タブを使用して一連のノードを指定するのではなく，［追加のフィルター］タブを使用してください。ノードグループフィルタを使用すると，NNMiでは，新規ノードがネットワークに追加されるときに，ノードを正しいノードグループに自動的に配置できます。

［設定］ワークスペースに移動する。

［オブジェクトグループ］から［ノードグループ］を選択する。

［新規作成］アイコンをクリックする。

［名前］属性に，「Colorado」と入力する。

［追加のフィルター］タブを選択する。

ノードが入力したホスト名値のどれかと一致する場合にNNMiがノードを照合するよう指定するには，［OR］をクリックする。

フィルタエディタの［属性］フィールドで，［hostname］を選択する。

［hostname］を選択すると，ノードがこのノードグループに属するかどうかを判断するときに，NNMiはホスト名値と照合します。

［演算子］フィールドで，［like］を選択する。

［like］を選択すると，検索でワイルドカード文字を使用できます。

［値］フィールドに，ノードグループに含めるデバイスを表す値を入力する。

例えば，cisco*.ntc.example.comは，cisco<値>.<network_domain>という名前のデバイスを表します。

［追加］をクリックする。

［属性］フィールドで，［hostname］を選択する。

［演算子］フィールドで，［like］を選択する。

［値］フィールドに，Coloradoノードグループに追加する残りのデバイス名を表すワイルドカードを入力する。

この例では，「cisco?*」を使用します。

［追加］をクリックする。

［保存］をクリックして，ウィンドウを閉じずにノードグループを保存する。

(4)　手順4：ノードグループのフィルタ結果を確認する

ノードグループフィルタを確認するため，作成したノードグループのメンバーを表示できます。

［アクション］＞［ノードグループの詳細］＞［メンバーの表示］を選択して，ノードグループ内のすべてのノードを含んだビューを開きます。

メモ

ノードグループフィルタが正しく動作すると確信できるまで，ノードグループフィルタ定義の結果を調べてください。

(5)　手順5：My Networkノードグループのノードグループ階層を設定する

My Networkノードグループを最上位レベルにして，ノードグループの階層を作成します。

［設定］ワークスペースの［オブジェクトグループ］＞［ノードグループ］ビューに戻り，作成したノードグループの一覧を表示する。

My Networkノードグループに移動して，［開く］をクリックする。

［子ノードグループ］タブをクリックする。

［新規作成］アイコンをクリックする。

［子ノードグループ］属性で，［検索］アイコンをクリックして［クイック検索］を選択する。

重要

［クイック検索］を使用して，ノードグループなどのオブジェクトがすでに存在する場合にはそれを選択します。

［USA］を子ノードグループとして選択する。

［OK］をクリックする。

［保存して閉じる］をクリックして変更を保存し，［ノードグループの階層］フォームを閉じる。

［保存して閉じる］をクリックして変更を保存し，［ノードグループ］フォームを閉じる。

(6)　手順6：USAノードグループのノードグループ階層を作成する

ColoradoをUSAノードグループの子ノードグループとして設定します。「(5)　手順5：My Networkノードグループのノードグループ階層を設定する」の手順を繰り返して行い，ColoradoノードグループをUSAノードグループの子に指定します。

これで，作成したノードグループごとにノードグループマップを作成する準備ができました。

9.1.2　ノードグループマップを設定する

作成したノードグループを使用してノードグループマップを設定するには，次の手順を実行します。

(1)　手順1：ノードグループマップを作成する

各ノードグループのノードグループマップを作成するには，［アクション］メニューを使用します。

マップを作成するノードグループを開く。

a　［設定］ワークスペースの［オブジェクトグループ］＞［ノードグループ］オプションに戻り，作成したノードグループの一覧を表示します。

b　対象のノードグループに移動し，［開く］アイコンをクリックします。

［アクション］＞［マップ］＞［ノードグループマップ］を選択して，ノードグループマップを表示する。

ノードおよびノードグループマップのアイコンの位置を決める。

［マップを保存］アイコンをクリックして，ノードマップアイコンを作成する。

メモ

ノードの位置を変更しない場合でも，ノードグループマップを作成するときには，いつでも［マップを保存］を使用してください。［マップを保存］によってノードグループマップが作成されます。

ノードグループマップが正常に作成されたことを知らせるダイアログボックスが表示されます。

［OK］をクリックする。

作成した各ノードグループで，手順1.〜手順5.までを繰り返す。

(2)　手順2：ノードグループマップを表示する

ノードグループマップを表示するには，次の手順を実行します。

［トポロジマップ］ワークスペースに移動する。

［ノードグループの概要］を選択する。

最上位レベルマップ［My Network］を選択する。

アイコンをダブルクリックして，子ノードグループのマップに移動する。

マップ上部の階層リンクを使用して前のマップに戻る。

(3)　手順3：ノードグループのステータスを設定する

NNMiによって，ノードグループのステータスの計算方法を設定できます。ノードグループのステータスを設定するときには，次の中からNNMiで使用する方法を決めます。

ノードグループ内で最も深刻なノードのステータスを使用する。

NNMiで使用するパーセンテージの計算結果を指定する。

メモ

［ステータスの設定］はグローバル設定です。NNMiは，デフォルトでノードグループ内の最も深刻なノードのステータスを使用します。

［設定］ワークスペースに移動する。

［ステータスの設定］を選択する。

［ステータスの設定］フォームを調べ，デフォルトのパーセンテージを把握する。

パーセンテージを使用するには，［ほとんどの重大なステータスを伝達］チェックボックスをオフにしてから，変更を保存する必要があります。

(4)　手順4：ノードグループマップの順序を設定する

ノードグループマップの順序は，［トポロジマップ］ワークスペースに表示されるマップの順序を決めるのに役立ちます。この例では，ノードグループマップの順序を使用して，［トポロジマップ］ワークスペースのリストの最初にMy Networkノードグループマップが表示されるよう指定します。

［設定］ワークスペースに移動する。

［ユーザーインタフェース］から［ノードグループマップの設定］を選択する。

メモ

次の例では，デフォルトの［トポロジマップ順序］の値は，すべてのユーザー定義マップで50です。

My Networkを［トポロジマップ］ワークスペースの最初のマップとして一覧に表示するようNNMiに指示するには，［トポロジマップ順序］の値をほかのどのマップの［トポロジマップ順序］の値よりも小さい数字（例えば5）にします。

My Networkノードグループマップを開く。

［トポロジマップ順序］属性で，値を5に変更する。

［保存して閉じる］をクリックして変更を保存し，フォームを閉じる。

マップを最初にNNMiコンソールに表示するかどうかも指定できます。それには，［設定］ワークスペースで［ユーザーインタフェースの設定］オプションを使用します。

［設定］ワークスペースに移動する。

［ユーザーインタフェース］から［ユーザーインタフェースの設定］をクリックする。

［初期ビュー］属性で，ドロップダウンメニューを使用して［クイックアクセスマップフォルダの最初のノードグループ］ワークスペースを選択する。

これによって，My Networkマップが初期ビューに表示されます。

初期ビューを確認するには，NNMiからサインアウトしてからもう一度サインインします。My NetworkマップがNNMiコンソールに表示されるビューになります。

(5)　手順5：ノードグループマップに背景イメージを追加する

マップに背景グラフィックを含めるには，選択したノードグループマップで［ノードグループマップの設定］を使用します。

［設定］ワークスペースに移動する。

［ユーザーインタフェース］をクリックする。

［ノードグループマップの設定］をクリックする。

My Networkノードグループマップを開く。

［背景イメージ］タブに移動する。

［http://MACHINE:PORT/nnmbg/］をクリックする。

NNMiに，グラフィックの一覧が表示されます。

［world.png］を右クリックする。

リンクの場所をコピーする。

ディレクトリのリストウィンドウを閉じる。

メモ

コピーしたリンクを［背景イメージ］属性に貼り付けます。

あとで変更する場合のために，［背景イメージのスケール］の値をメモします。

［保存して閉じる］をクリックして変更を保存する。

［トポロジマップ］ワークスペースの［クイックアクセスマップ］に移動し，［My Network］を選択して，新しいマップを背景グラフィックと一緒に表示する。

9.1.3　ノードグループを削除する

作成したColoradoノードグループを削除します。

［設定］ワークスペースに移動する。

［オブジェクトグループ］から［ノードグループ］をクリックする。

リストでColoradoノードグループを選択し，［開く］ボタンをクリックする。

Coloradoノードグループに移動してColoradoノードグループの内容が表示されます。

［ノードグループを削除］ボタンをクリックする。

ダイアログボックスが表示されます。ノードグループを削除するとノードグループに含まれるすべてのオブジェクトと参照も削除されることが警告されます。

［OK］をクリックしてノードグループを削除する。

9.2　ネットワークの概要マップに表示されるノードの最大数を削減する

［ネットワークの概要］マップには，レイヤー3ネットワークで最も高度に接続された250までのノードを含むマップが表示されます。このマップに含まれるノード数が多過ぎると，ノードを移動するときのマップの反応が遅くなったり，複雑過ぎて実際の表示に適さなくなったりするおそれがあります。［ネットワークの概要］マップに表示されるノードの最大数は次の例のように増減できます。

（例）：［ネットワークの概要］マップに表示されるノードの最大数を250から100に変更する。

次の手順を実行します。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-ui.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-ui.properties

次の行を探す。

#!com.hp.nnm.ui.networkOverviewMaxNodes=250

表示されるノードの最大値を次のように指定します。

com.hp.nnm.ui.networkOverviewMaxNodes=100

重要

行の先頭の「#!」を忘れずに削除してください。

変更を保存する。

次のコマンドを実行してNNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

9.3　ノードグループマップに表示されるノードの最大数を削減する

数百単位のノードを含むようにノードグループマップを設定すると，ノードグループを表示するマップには，予期される詳細なノードアイコンではなく，多くの小さいノードアイコンが表示されます。より詳細なマップを表示するには，ズーム機能を使用する必要があります。ズーム機能を使用すると，マップを表示するときのNNMiコンソールのパフォーマンスが低下するおそれがあります。

次の手順を実行して，表示されるノードまたは表示されるエンドポイント，またはその両方の数を制限してください。

NNMiコンソールで，［設定］をクリックする。

［ユーザーインタフェース］の下にある［ユーザーインタフェースの設定］をクリックする。

［デフォルトのマップ設定］タブを選択する。

［表示するノードの最大数］フィールドに表示された値を変更する。

［表示するエンドポイントの最大数］フィールドに表示された値を変更する。

［保存して閉じる］をクリックする。

詳細は，NNMiヘルプの「デフォルトマップ設定を定義する」を参照してください。

9.4　分析ペインのゲージの設定

分析ペインの［ゲージ］タブには， State Poller とカスタムポーラーの SNMP データを示すために，リアルタイムの SNMP ゲージが表示されます。これらのゲージには，ノード，インタフェース，カスタムノード収集のデータや，CPU ，メモリ，バッファー，バックプレーンタイプのノードコンポーネントのデータが表示されます。

次のプロパティファイルを編集してゲージを設定できます。

Windowsの場合：%NNM_PROPS%¥nms-ui.properties

Linuxの場合：$NNM_PROPS/nms-ui.properties

設定する各プロパティで，行の始めにコメント文字（#!）が存在する場合は削除します。

メモ

後続の項で説明するプロパティはすべてのノードに適用されます（個別のノードグループにプロパティを適用することはできません）。

ヒント

変更を行う前にnms-ui.propertiesファイルのバックアップコピーを作成します。バックアップコピーは，編集するプロパティファイルが格納されているディレクトリに配置しないでください。

詳細については，nms-ui.propertiesファイル内のコメントも参照してください。

9.4.1　分析ペインを無効にする

NNMi コンソールからアナリシス（分析）ペインを無効にするには，次の手順で実行します。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-ui.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-ui.properties

次のプロパティが含まれる行を探す。

#!com.hp.nnm.ui.analysisPaneDisabled = true

次のように行の先頭の「#! 」を削除して，アナリシス（分析）ペインを無効にします。

com.hp.nnm.ui.analysisPaneDisabled = true

変更を保存する。

次のコマンドを実行して NNMi を再起動する。

ovstop
ovstart

9.4.2　表示されるゲージ数の制限

次の行を編集して目的の値を入力し，表示するゲージの最大数を設定します。

com.hp.nnm.ui.maxGaugePerAnalysisPanel =

ヒント

ゲージ数が多いほど，分析ペインの表示時のパフォーマンスに影響します。ゲージ数が少ないほどゲージのサイズが大きくなります。

9.4.3　分析ペインにあるゲージの更新間隔の設定

次のプロパティ値を編集して，分析ペインに表示されるゲージの更新間隔（秒）を設定します。

com.hp.nnm.ui.analysisGaugeRefreshSecs =

ヒント

値を「0」に設定すると，ゲージが更新されなくなります。更新間隔を10秒より速くすると，一部のSNMPエージェントでは短時間で値がキャッシュされ，結果が同じになります。

9.4.4　ゲージの非表示

次の行を編集し，非表示にするゲージのリストを入力して，（すべてのゲージビューの）表示しないゲージを定義します。

com.hp.nnm.ui.analysisGaugeNoDisplayKeyPatterns =

次の点に注意してください。

関連するすべての行からコメント文字を削除してください。

ゲージのリスト内にコメントを含めることはできません。

ゲージのリスト内に空白行を含めないようにします。

空白行がある場所でエントリが終了します。

コメント内の設定がこのプロパティのデフォルト設定です。

この設定を拡張または修正する場合，これらの設定を含める必要があります。含めないと，予期しない数のゲージが表示されます。

9.4.5　表示されるノードゲージの順序の制御

ノードゲージが表示される順序を制御するには，次の行を編集します。

com.hp.nnm.ui.analysisGaugeNodeComponentKeys =

次の点に注意してください。

このプロパティ設定では，ワイルドカードはサポートされていません。

リストにコメントまたは空白行が含まれていないことを確認してください。

このプロパティのデフォルト設定がコメントとして表示されます。この設定を拡張または修正する場合，これらの設定を含める必要があります。含めないと，設定した順序で表示されません。

9.4.6　表示されるインタフェースゲージの順序の制御

インタフェースゲージが表示される順序を制御するには，次の行を編集します。

com.hp.nnm.ui.analysisGaugeInterfaceKeys =

次の点に注意してください。

このプロパティ設定では，ワイルドカードはサポートされていません。

リストにコメントまたは空白行が含まれていないことを確認してください。

コメント内の設定がこのプロパティのデフォルト設定です。この設定を拡張または修正する場合，これらの設定を含める必要があります。含めないと，意図した順序で表示されません。

9.4.7　表示されるカスタムポーラーゲージの順序の制御

カスタムポーラーゲージが表示される順序を制御するには，次の行を編集します。

com.hp.ov.nnm.ui.analysisGaugeCustomPolledInstanceKeys =

メモ

この属性にデフォルト設定はありません。

9.4.8　ゲージプロパティの適用方法の理解

ゲージプロパティは次の順序で適用されます。

すべてのゲージのリストがState Pollerから取得されます。

analysisGaugeNoDisplayKeyPatternsが最初に適用されて，指定のゲージがリストから削除されます。

analysisGaugeNodeComponentKeys，analysisGaugeInterfaceKeys，またはanalysisGaugeCustomPolledInstanceKeysが必要に応じて適用され，表示されるゲージのリストの順序が決まります。

最後に，maxGaugePerAnalysisPanelが適用されて，表示されるリストが切り捨てられます。

9.4.9　ゲージに関する問題のトラブルシューティング

このセクションでは，ゲージに関する次の問題のトラブルシューティングについて説明します。

「(1)　表示されるゲージが多すぎる」

(1)　表示されるゲージが多すぎる

ゲージが多すぎる場合は，次のどちらかを実行します。

maxGaugePerAnalysisPanelプロパティを使用して，表示されるゲージ数を制限します。

詳細については，「9.4.2　表示されるゲージ数の制限」を参照してください。

analysisGaugeNoDisplayKeyPatternsプロパティを使用して，不要なゲージを削除します。

詳細については，「9.4.4　ゲージの非表示」を参照してください。

9.5　マップラベルのスケールサイズと境界の設定

NNMi 管理者は，nms-ui.propertiesファイルを使用してマップビューに次の調整を加えることができます。

マップとしてのノードラベルおよびポートラベルのスケール値は，ズーム機能によってサイズ変更される。

マップ上でのノードまたはポートとそれらのラベル間のサイズ差を決定するために使用できる最大相対スケール係数。

ノードとポートのラベルが黒い枠で囲まれるかどうか。

メモ

デフォルトでは，ラベルが重なるときに読みやすいように，ノードとポートのラベルは黒い枠で囲まれます。

次の表に変更するプロパティを示します。

ヒント

各スケール調整プロパティ値は，NNMiで使用される実際のスケール係数を掛けたものです。例えば，labelScaleAdjust値を0.50に変更すると，マップ上に表示されるラベルはその通常のサイズの半分になります。

表9‒1　nms-ui.propertiesファイルで変更するプロパティ

プロパティ

デフォルト値

説明

com.hp.nnm.ui.labelScaleAdjust

1.0

ノードとポートのマップラベルのスケールサイズを調整します。

com.hp.nnm.ui.omitLabelRectangle

false

ノードラベルとポートラベルを囲むために黒い枠を使用するかどうかを決定します。

注：枠を表示しない場合，この値をtrueに設定します。

メモ

変更を適用するには，マップビューを開き直すか，または変更します。

9.6　Loom 図および Wheel 図の自動折りたたみしきい値の設定

NNMi 管理者は，Loom 図と Wheel 図が相当複雑になったときに読みやすくするために，これらの図が初期動作として自動的にノードの折りたたみ（インタフェースの非表示）とスイッチの折りたたみ（ポートの非表示）を行うポイントを設定できます。この設定は，nms-ui.propertiesファイルの次のプロパティを調整して行います。

表9‒2　Loom およびWheel の自動折りたたみしきい値

プロパティ

説明

com.hp.nnm.ui.wheelAutoCollapseThreshold

このプロパティは，Wheel図の自動的な折りたたみが開始されるまでに境界線の周囲に必要なラベル数を指定するために使用します。

com.hp.nnm.ui.loomAutoCollapseThreshold

このプロパティは，Loom図の自動的な折りたたみが開始されるまでに図全体で必要なラベル数を指定するために使用します。

自動折りたたみしきい値を設定するには，次の手順を実行します。

次のファイルを編集します。

Windowsの場合：%NNM_PROPS¥nms-ui.properties

Linuxの場合：$NNM_PROPS/nms-ui.properties

必要に応じて，必要なプロパティをコメント解除します。詳細については， nms-ui.propertiesファイル内のコメントを参照してください。

必要に応じてしきい値を更新し，変更を保存します。

変更を適用するには，NNMiコンソールで図を開き直します。

9.7　デバイスのプロファイルアイコンをカスタマイズする

NNMiでは，デバイスのプロファイルまたは特定のノードに関連づけられているアイコンをカスタマイズできます。これらのアイコンはテーブルビューやメニュー項目に表示されます。また，NNMiトポロジマップの前景イメージとしても表示されます。

［設定］ワークスペースの［ユーザーインタフェース］フォルダにある［アイコン］オプションからアイコンを変更できます。

また，コマンドラインを使ってアイコンを変更または削除するには，nnmicons.ovplコマンドを使用してください。詳細については，nnmicons.ovplリファレンスページ，またはNNMiヘルプを参照してください。

9.8　テーブルビューのリフレッシュレートをオーバーライドする

NNMiでは，NNMi管理者がNNMiコンソールにあるテーブルビューのデフォルトのリフレッシュレートをオーバーライドできます。

推奨される最小リフレッシュレートは，30秒です。リフレッシュレートを30秒未満に設定すると，パフォーマンスが低下することがあります。

NNMiテーブルビューのデフォルトのリフレッシュレートをオーバーライドするには，次の手順を実行します。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-ui.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-ui.properties

リフレッシュレートを変更するビューのURL内のviewInfoIdパラメーターを特定する。

a　リフレッシュレートを変更するビューを開きます。

b　［新しいウィンドウでビューを表示］をクリックします。

c　URL内のviewInfoIdパラメーターをメモします。

（例）

viewInfoId=allIncidentsTableView

次の形式を使用して，ビューとそのリフレッシュレートを秒数で指定する行をnms-ui.propertiesに追加する。

com.hp.ov.nms.ui.refreshViewSecs.VIEWKEYWORD = SECS

重要

VIEWKEYWORDは，ビューのURL内のviewInfoIdパラメーターです。

SECSは，リフレッシュレート（秒数）です。

コマンドラインの末尾に余分なスペースがないことを確認してください。

例えば，［すべてのインシデント］ビューのリフレッシュレートを120秒に変更するには，nms-ui.propertiesに下記の行を追加します。

com.hp.ov.nms.ui.refreshViewSecs.allIncidentsTableView = 120

変更を保存する。

新しいリフレッシュレートを確認するには，別のビューを開いてから，リフレッシュレートを変更したビューに戻る。

第4編　詳細設定編

10　NNMiでの証明書の使用

証明書は，Webサーバーの識別情報をブラウザに示すものです。この証明書には，自己署名するかCA（認証機関）による署名を付けることができます。nnm-key.p12ファイルでは，プライベートキーと証明書は対応するパブリックキーとともに格納されます。nnm-trust.p12ファイルには，通信する他者の証明書，または他者を識別するときに信頼する認証機関の証明書が保存されています。NNMiは，nnm-key.p12ファイルとnnm-trust.p12ファイルの両方に自己署名証明書を含めます。特定のNNMi機能を使用するため，NNMi管理サーバーはそれぞれの証明書を相互に共有する必要があります。この章では，NNMi管理サーバー間でこれらの証明書をコピーする方法と，nnmcertmerge.ovplスクリプトを使用してnnm-key.p12ファイルおよびnnm-trust.p12ファイルに証明書をマージする方法について説明します。

10.1　NNMi 証明書について

注意

NNMi 11-50以降のバージョンでは，証明書を保存するためにPublic Key Cryptography Standards (PKCS) #12リポジトリが導入されています。NNMi 11-50以降の新しいインスタンスをシステムにインストールすると，新しいPKCS #12ファイルベースの証明書管理方法を利用できます。以前のバージョンのNNMiからアップグレードした環境では，引き続きJKSリポジトリが証明書の格納に使用されます。

アップグレードした環境で，PKCS #12リポジトリに移行するには，「10.2　アップグレードされたNNMi環境で新しいキーストアーを使用するための設定」の手順に従います。

証明書を使用する上で参考となる用語について説明します。

表10‒1　証明書関連の用語

コンセプト

説明

キーストアーとトラストストアー

トラストストアー：NNMiトラストストアーは，NNMiが信頼するソースから取得した公開キーを格納するファイルです。

新たにNNMi 11-50以降のバージョンをインストールした環境では，トラストストアーファイルの名前はnnm-trust.p12です。

注意

NNMiが旧バージョンからバージョン11-50以降にアップグレードされた管理サーバーでは，トラストストアーファイルの名前はnnm.truststoreです。ただし，追加の手順（「10.2　アップグレードされたNNMi環境で新しいキーストアーを使用するための設定」に記載）を実行してnnm.truststoreファイルをnnm-trust.p12ファイルに移行できます。

キーストアー：NNMiキーストアーは，NNMiサーバーのプライベートキーをインポートするファイルです。

新たにNNMi 11-50以降のバージョンをインストールした環境では，キーストアーファイルの名前はnnm-key.p12です。

注意

NNMiが旧バージョンからバージョン11-50以降にアップグレードされた管理サーバーでは，キーストアーファイルの名前はnnm.keystoreです。ただし，追加の手順（「10.2　アップグレードされたNNMi環境で新しいキーストアーを使用するための設定」に記載）を実行してnnm.keystoreファイルをnnm-key.p12ファイルに移行できます。

これらのファイルは，次の場所に格納されています。

Windowsの場合：%NNM_DATA%¥shared¥nnm¥certificates¥

Linuxの場合：$NNM_DATA/shared/nnm/certificates/

デフォルトの NNMi 証明書

NNMi は，デフォルトのプロパティを使用して生成される自己署名証明書とともにインストールされます。このデフォルトの証明書は，別の自己署名証明書または CA 署名の証明書に置き換えることができます。

ツール

（Java の Keytool ユーティリティを使用する）nnmkeytool.ovplユーティリティを使用して証明書を生成および管理します。 NNMi には，証明書をマージして NNMi システムでの信頼性を確立する nnmmergecert.ovpl ユーティリティも付属しています。このプログラムは，高可用性，フェイルオーバー，およびグローバルネットワーク環境のセットアップで使用します。

サポートされる暗号化アルゴリズム

NNMi は， RSA アルゴリズムを使用して生成された証明書を受け入れます。 DSA アルゴリズムはサポートされません。

自己署名証明書

自己署名証明書は，一般にサーバーと既知のクライアントグループ間にセキュア通信を確立するために使用します。 NNMi は，デフォルトのプロパティを使用して生成される自己署名証明書とともにインストールされます。

注：自己署名証明書を使用するように設定されている NNMi インスタンスは，ユーザーが Web ブラウザーで NNMi Web コンソールへのアクセスを試みると警告メッセージを表示します。

CA 署名証明書

証明書署名要求に対する応答として受け取る署名付きサーバー証明書には， CA 署名付きの NNMi 証明書と，1 つ以上の CA 証明書が含まれます（1 つ以上の CA 証明書が存在する場合は証明書チェーンとも呼びます）。

注：これらの証明書は1つのファイルに入っていることもあれば，2つの別々のファイルに入っていることもあります。

ルート署名証明書

サーバーおよびユーザーの証明書の署名について信頼できる認証機関を示します。

中間 CA 証明書

サーバーまたはユーザーではなく，ルート CA または中間 CA（それ自体が署名機関）のどちらかで署名される証明書です。

注：中間 CA 証明書を含め，NNMi サーバー証明書からルート CA 証明書までの証明書のリストは，証明書チェーンと呼ばれます。

10.2　アップグレードされたNNMi環境で新しいキーストアーを使用するための設定

NNMi 11-50より前のバージョンでは，NNMiは証明書を保存するためにJava KeyStore (JKS) リポジトリを提供していました。NNMi 11-50以降のバージョンでは，証明書を保存するためにPublic Key Cryptography Standards (PKCS) #12リポジトリが導入されています。NNMi 11-50以降の新しいインスタンスをシステムにインストールすると，新しいPKCS #12ファイルベースの証明書管理方法を利用できます。

ただし，古いバージョンのNNMiをバージョン11-50以降にアップグレードした場合，PKCS #12ファイルベースの証明書管理はすぐには利用できず，NNMiでは証明書管理にJKSリポジトリが引き続き使用されます。

追加的な設定作業により，アップグレードされたNNMi管理サーバーを設定して，PKCS #12ファイルベースの証明書管理の新しい方法が使用されるようにすることができます。

アップグレードされたNNMi管理サーバーを設定して，PKCS #12ファイルベースの証明書管理が使用されるようにするには，次の手順を実行します。

ルートまたは管理者としてNNMi管理サーバーにログオンします。

次のコマンドを実行して，新しいキーストアーファイルに移行します。

Windowsの場合：

%NnmInstallDir%bin¥nnmkeytool.ovpl -importkeystore -srckeystore
%NnmDataDir%shared¥nnm¥certificates¥nnm.keystore -destkeystore
%NnmDataDir%shared¥nnm¥certificates¥nnm-key.p12 -srcstoretype JKS -deststoretype PKCS12 -srcprovidername SUN -destprovidername SunJSSE -alias <src_alias>

Linuxの場合：

/opt/OV/bin/nnmkeytool.ovpl -importkeystore -srckeystore
/var/opt/OV/shared/nnm/certificates/nnm.keystore -destkeystore
/var/opt/OV/shared/nnm/certificates/nnm-key.p12 -srcstoretype JKS -deststoretype PKCS12 -srcprovidername SUN -destprovidername SunJSSE -alias <src_alias>

注意

コマンド実行後，「出力先キーストアのパスワードを入力してください」，「新規パスワードを再入力してください」，および「ソース・キーストアのパスワードを入力してください」と3回パスワードの入力を求められますので，すべてにnnmkeypassと入力してください。

この新しい証明書管理の方法では，キーストアーに同時に複数の証明書を保持することはできません。このインスタンスで，<src_alias>は，移行したい以前のキーストアーファイルに含まれている証明書のエイリアスです。

以前のキーストアーファイルに含まれている証明書エイリアスについては，次のファイルに設定されているcom.hp.ov.nms.ssl.KEY_ALIASの設定値を指定してください。

Windowsの場合：%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

Linuxの場合：$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

メモ

アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMi管理サーバーの場合は，<src_alias>にコマンドを実行するサーバーの証明書のエイリアスを指定してください。

次のコマンドを実行して，新しいトラストストアーファイルに移行します。

Windowsの場合：

%NnmInstallDir%bin¥nnmkeytool.ovpl -importkeystore -srckeystore
%NnmDataDir%shared¥nnm¥certificates¥nnm.truststore -destkeystore
%NnmDataDir%shared¥nnm¥certificates¥nnm-trust.p12 -srcstoretype JKS -deststoretype PKCS12 -srcprovidername SUN -destprovidername SunJSSE

Linuxの場合：

/opt/OV/bin/nnmkeytool.ovpl -importkeystore -srckeystore
/var/opt/OV/shared/nnm/certificates/nnm.truststore -destkeystore
/var/opt/OV/shared/nnm/certificates/nnm-trust.p12 -srcstoretype JKS -deststoretype PKCS12 -srcprovidername SUN -destprovidername SunJSSE

注意

コマンド実行後，「出力先キーストアのパスワードを入力してください」，「新規パスワードを再入力してください」，および「ソース・キーストアのパスワードを入力してください」と3回パスワードの入力を求められますので，すべてにovpassと入力してください。

次の場所にあるserver.propertiesファイルをテキストエディタで開きます。

Windowsの場合：%NnmDataDir%nmsas¥nms

Linuxの場合：/var/opt/OV/nmsas/nms

ファイルの現在の内容を削除します。

ファイルに次の内容を追加します。

nmsas.server.security.keystore.type=PKCS12
nmsas.server.security.keystore.file=${com.hp.ov.DataDir}/shared/nnm/certificates/nnm-key.p12
nmsas.server.security.keystore.cred=nnmkeypass
nmsas.server.security.truststore.file=${com.hp.ov.DataDir}/shared/nnm/certificates/nnm-trust.p12
nmsas.server.security.truststore.cred=ovpass
nmsas.server.security.keystore.alias=
nms.comm.soap.https.PROTOCOLS=TLSv1.2

ファイルを保存します。

次の場所にあるnms-local.propertiesファイルをテキストエディタで開きます。

Windowsの場合：%NnmDataDir%conf¥nnm¥props

Linuxの場合：/var/opt/OV/conf/nnm/props

すべてのjavaxパラメーターの値を変更します。

パラメーター

値

javax.net.ssl.trustStore

${NnmDataDir}/shared/nnm/certificates/nnm-trust.p12

javax.net.ssl.trustStoreType

PKCS12

javax.net.ssl.keyStore

${NnmDataDir}/shared/nnm/certificates/nnm-key.p12

javax.net.ssl.keyStoreType

PKCS12

ファイルを保存します。

nnm.keystoreファイルおよびnnm.truststoreファイルを次のディレクトリから削除します。

Windowsの場合：%NnmDataDir%shared¥nnm¥certificates

Linuxの場合：/var/opt/OV/shared/nnm/certificates

NNMiを再起動します。

10.3　PKCS #12リポジトリを使った証明書の使用

NNMi 11-50より前のバージョンでは，NNMiは証明書を保存するためにJava KeyStore (JKS) リポジトリを提供していました。NNMi 11-50以降のバージョンでは，証明書を保存するためにPublic Key Cryptography Standards (PKCS) #12リポジトリが導入されています。NNMi 11-50以降の新しいインスタンスをシステムにインストールすると，新しいPKCS #12ファイルベースの証明書管理方法を利用できます。

ただし，古いバージョンのNNMiをバージョン11-50以降にアップグレードした場合，PKCS #12ファイルベースの証明書管理はすぐには利用できず，NNMiでは証明書管理にJKSリポジトリが引き続き使用されます。

このセクションでは，新しくインストールしたNNMi（または証明書リポジトリがPKCS #12形式に移行された環境）で証明書を操作する手順を説明します。

10.3.1　自己署名証明書の生成

注意

NNMi 11-50以降のバージョンでは，証明書を保存するためにPublic Key Cryptography Standards (PKCS) #12リポジトリが導入されています。NNMi 11-50以降の新しいインスタンスをシステムにインストールすると，新しいPKCS #12ファイル ベースの証明書管理方法を利用できます。以前のバージョンのNNMiからアップグレードした環境では，引き続きJKSリポジトリが証明書の格納に使用されます。

アップグレードした環境で，PKCS #12リポジトリに移行するには，「10.2　アップグレードされたNNMi環境で新しいキーストアーを使用するための設定」の手順に従います。

自己署名証明書を生成するには，次の手順を実行します。

nnm-key.p12ファイルおよびnnm-trust.p12ファイルが存在する NNMi 管理サーバーのディレクトリに変更します。

Windowsの場合：%NnmDataDir%shared¥nnm¥certificates

Linuxの場合：$NnmDataDir/shared/nnm/certificates

nnm-key.p12ファイルのバックアップコピーを保存します。

既存のnnm-key.p12ファイルを削除します。

システムからプライベートキーを生成します。

このプライベートキーを生成するには，nnmkeytool.ovplコマンドを使用します。

次のコマンドをそのまま実行します。

Windowsの場合：

%NnmInstallDir%bin¥nnmkeytool.ovpl -genkeypair -validity 36500 -keyalg rsa -keystore nnm-key.p12 -storetype PKCS12 -storepass nnmkeypass -alias <alias_name>

Linuxの場合：

$NnmInstallDir/bin/nnmkeytool.ovpl -genkeypair -validity 36500 -keyalg rsa -keystore nnm-key.p12 -storetype PKCS12 -storepass nnmkeypass -alias <alias_name>

メモ

エイリアス（この例では<alias_name>）は，この新規作成キーを識別する名前です。エイリアスには任意の文字列を使用できますが，正しいバージョンを簡単に識別できるように完全修飾ドメイン名（FQDN）に続けてサフィックスを指定することをお勧めします。例えば，myserver.mydomain-<number>やmyserver.mydomain-<date>のようなエイリアス名を使用できます。

必要な情報を入力します。

メモ

姓名の入力を求められたら，システムの FQDN を入力してください。

自己署名証明書が生成されます。

CA 署名証明書を取得するためには，さらに CSR ファイルを生成し， CA に送信する必要があります。詳細については，「10.3.2　CA 署名証明書の生成」を参照してください。

10.3.2　CA 署名証明書の生成

注意

NNMi 11-50以降のバージョンでは，証明書を保存するためにPublic Key Cryptography Standards (PKCS) #12リポジトリが導入されています。NNMi 11-50以降の新しいインスタンスをシステムにインストールすると，新しいPKCS #12ファイルベースの証明書管理方法を利用できます。以前のバージョンのNNMiからアップグレードした環境では，引き続きJKSリポジトリが証明書の格納に使用されます。

アップグレードした環境で，PKCS #12リポジトリに移行するには，「10.2　アップグレードされたNNMi環境で新しいキーストアーを使用するための設定」の手順に従います。

CA 署名証明書を取得してインストールするには，次の手順を実行します。

自己署名証明書を生成します。詳細については，「10.3.1　自己署名証明書の生成」を参照してください。

次のコマンドを実行して，CSR（証明書署名要求）ファイルを作成します。

Windowsの場合：

%NnmInstallDir%bin¥nnmkeytool.ovpl -keystore nnm-key.p12 -certreq -storetype PKCS12 -storepass nnmkeypass -alias <alias_name> -file CERTREQFILE

Linuxの場合：

$NnmInstallDir/bin/nnmkeytool.ovpl -keystore nnm-key.p12 -certreq -storetype PKCS12 -storepass nnmkeypass -alias <alias_name> -file CERTREQFILE

メモ

上記のコマンドでは，<alias_name>は証明書の生成時に指定したエイリアスです。

CSRファイルの内容を確認するには，次のコマンドを実行します。

Windowsの場合：

%NnmInstallDir%bin¥nnmkeytool.ovpl -printcertreq -file CERTREQFILE -storetype PKCS12

Linuxの場合：

$NnmInstallDir/bin/nnmkeytool.ovpl -printcertreq -file CERTREQFILE -storetype PKCS12

CA 署名機関に CSR を送信します（CA 署名機関が証明書ファイルに署名して返します）。各種の CA 証明書についての詳細は，「(1)　CA 署名証明書のタイプ」を参照してください。

CA署名機関から，次のどちらかが返されます。

単一の署名付きサーバー証明書ファイル（このセクションではmyserver.crtファイル）。サーバー証明書（CA署名NNMi証明書），1つ以上の中間CA証明書，およびルートCA証明書を含む単一のファイル。この単一のファイル内のすべての証明書が証明書チェーンを形成します。

次の一対のファイル。一方が署名付きサーバー証明書ファイル（このセクションではmyserver.crtファイル）で，もう一方（myca.crtファイル）にCA証明書が含まれています。myserver.crtファイルには，1つのサーバー証明書または証明書チェーンが含まれていますが，myca.crtファイル内にあるルートCA証明書は含まれていません。

メモ

CAから返される証明書のフォームがこれと異なる場合は，証明書チェーンおよびルートCA証明書を取得する方法の詳細をCA提供者に問い合わせてください。なお，サポートしている証明書の形式は PEM (Privacy Enhanced Mail) 形式のみです。PEM 形式の証明書を入手してください。

証明書ファイルを用意します。

証明書チェーンをキーストアーファイルにインポートし，ルートCA証明書をトラストストアーファイルにインポートしてください。

手順3.で単一のファイルを受け取った場合

そのファイル内のすべてのルートCA証明書を別のmyca.crtファイルにコピーします。

手順3.で一対のファイルを受け取った場合

myca.crt（ルートCA証明書）ファイルの内容をmyserver.crtファイルの末尾に追加します。また，不要な中間証明書があればそれらをmyca.crtファイルからすべて削除します。これにより，完全な証明書チェーンを含んでいる1つのファイルmyserver.crtファイルと，ルートCA証明書を含んでいる1つのファイルmyca.crtファイルが生成されます。

これらの証明書が記録されているファイルを NNMi 管理サーバーの任意の場所にコピーします。

この例では，次の場所にファイルをコピーします。

Windowsの場合：%NnmDataDir%shared¥nnm¥certificates

Linuxの場合：$NnmDataDir/shared/nnm/certificates

キーストアーおよびトラストストアーファイルの存在する NNMi 管理サーバー上のディレクトリに移動します。

Windowsの場合：%NnmDataDir%shared¥nnm¥certificates

Linuxの場合：$NnmDataDir/shared/nnm/certificates

次のコマンドを実行して，証明書をキーストアーファイルにインポートします。

Windowsの場合：

%NnmInstallDir%bin¥nnmkeytool.ovpl -importcert -trustcacerts -keystore nnm-key.p12 -storetype PKCS12 -storepass nnmkeypass -alias <alias_name> -file <path_to_myserver.crt>

Linuxの場合：

$NnmInstallDir/bin/nnmkeytool.ovpl -importcert -trustcacerts -keystore nnm-key.p12 -storetype PKCS12 -storepass nnmkeypass -alias <alias_name> -file <path_to_myserver.crt>

メモ

上記のコマンドで，

<path_to_myserver.crt>は，CA署名サーバー証明書を保存した場所への絶対パスです。

<alias_name>は，証明書の生成時に指定したエイリアスです。

証明書の信頼を確認するメッセージが表示されたら，yを入力します。

証明書をキーストアにインポートするときの出力例

このコマンドによる出力形式は次のとおりです。

Owner:CN=NNMi_server.example.com
Issuer:CN=NNMi_server.example.com
Serial number:494440748e5
Valid from:Tue Oct 28 10:16:21 MST 2008 until:Thu Oct 04 11:16:21 MDT 2108
Certificate fingerprints:
MD5:29:02:D7:D7:D7:D7:29:02:29:02:29:02:29:02:29:02
SHA1:C4:03:7E:C4:03:7E:C4:03:7E:C4:03:7E:C4:03:7E:C4:03
Trust this certificate?[no]:y
Certificate was added to keystore

次のコマンドを実行して，ルート証明書をトラストストアーファイルにインポートします。

Windowsの場合：

%NnmInstallDir%bin¥nnmkeytool.ovpl -import -alias <alias_name> -storetype PKCS12 -keystore nnm-trust.p12 -file <path_to_myca.crt> -storepass ovpass

Linuxの場合：

$NnmInstallDir/bin/nnmkeytool.ovpl -import -alias <alias_name> -storetype PKCS12 -keystore nnm-trust.p12 -file <path_to_myca.crt> -storepass ovpass

メモ

上記のコマンドで，

<path_to_myca.crt>は，ルート証明書を保存した場所の絶対パスです。

<alias_name>は，証明書の生成時に指定したエイリアスです。

トラストストアーの内容を確認します。

Windowsの場合：

%NnmInstallDir%bin¥nnmkeytool.ovpl -list -keystore nnm-trust.p12 -storetype PKCS12 -storepass ovpass

Linuxの場合：

$NnmInstallDir/bin/nnmkeytool.ovpl -list -keystore nnm-trust.p12 -storetype PKCS12 -storepass ovpass

トラストストアーの出力例

トラストストアーの出力形式は次のとおりです。

Keystore type: PKCS12
Keystore provider:BCFIPS
Your keystore contains 1 entry
nnmi_ldap, Nov 14, 2008, trustedCertEntry,
Certificate fingerprint (MD5):29:02:D7:D7:D7:D7:29:02:29:02:29:02:29:02:29:02

ヒント

トラストストアーには複数の証明書を含めることができます。

(1)　CA 署名証明書のタイプ

メモ

CA によって証明書が別のフォームで返される場合は，証明書チェーンとルート CA 証明書を取得する方法について，CA 提供者に問い合わせてください。

認証機関（CA）からは次のどちらかが提供されます。

サーバー証明書（CA によって署名された NNMi 証明書）と 1 つ以上の CA 証明書が含まれる署名付きサーバー証明書ファイル。このセクションでは，署名付きサーバー証明書をmyserver.crtファイルとして示しています。

CA 証明書には，次のどちらかを指定できます。

ルート CA 証明書：サーバーおよびクライアントの証明書の署名について信頼できる機関を示します。

中間 CA 証明書：サーバーまたはユーザーではなく，ルート CA または中間 CA（それ自体が署名機関）のどちらかで署名される証明書。

メモ

中間 CA 証明書を含め， NNMi サーバー証明書からルート CA 証明書までの証明書のリストは，証明書チェーンと呼ばれます。

署名付きサーバー証明書と，1 つ以上の CA 証明書が含まれる別のファイル。このセクションでは，署名付きサーバー証明書をmyserver.crtファイル，CA 証明書をmyca.crtファイルとして示しています。myserver.crtファイルは，1 つのサーバー証明書または証明書チェーンを含んでいる必要がありますが，myca.crtファイル内にあるルート CA 証明書を含んでいる必要はありません。

NNMi に新しい証明書を設定するには，証明書チェーンをnnm-key.p12ファイルにインポートし，ルート CA 証明書をnnm-trust.p12ファイルにインポートする必要があります。サーバー証明書をnnm-key.p12ファイルにインポートする場合はmyserver.crtファイルを使用し，CA 証明書をnnm-trust.p12ファイルにインポートする場合はmyca.crtファイルを使用します。

メモ

CA によって証明書が別のフォームで返される場合は，別個の証明書チェーンとルート CA 証明書を取得する方法について， CA 提供者に問い合わせてください。

完全な証明書チェーンを含んでいる 1 つのファイルで提供された場合，そのファイルからルート CA 証明書フォームをmyca.crtファイルにコピーします。myca.crtファイルを使用してnnm-trust.p12ファイルへインポートすると，NNMi が証明書を発行した CA を信頼するようになります。

2 つのファイルで提供された場合，myca.crtファイルの内容をmyserver.crtファイルの末尾に追加します（ファイルに含まれていない場合）。また，余分な中間証明書がある場合は，それらをmyca.crtファイルからすべて削除します。これにより，次のファイルが生成されます。

myserver.crt（完全な証明書チェーンを含んでいる）

myca.crt（ルート CA 証明書を含んでいる）

メモ

CA だけを使用している場合，一般にルート CA 証明書がnnm-trust.p12ファイルに追加されます。中間 CA またはサーバー証明書を nnm-trust.p12ファイルに追加すると，それらの証明書は明示的に信頼済みとなり，取り消しなどの追加情報についてのチェックはされません。 CA が要求する場合には，追加の証明書だけをnnm-trust.p12ファイルに追加してください。

CA 署名機関から受け取るファイルの例を次に示します。

独立サーバーで，複数の CA 証明書ファイルがある場合

-----BEGIN CERTIFICATE-----
Sample/AVQQKExNQU0EgQ29ycG9yYXRpb24gTHRkMRAwDgYDVQQLEwdOZXR3b3JseGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdD9iYXNlP29iamVjdENsYXNzPWNSTERpc3RyaWJ1dGlw
................................................................
................................................................
TZImiZPyLGQBGRYDaW50MRIwEAYKCZImiZPyLGQBGRYCc2cxEzARBgNVBAMTCmNbpSo6o/76yShtT7Vrlfz+mXjWyEHaIy/QLCpPebYhejHEg4dZgzWWT/lQt==
-----END CERTIFICATE-----

結合サーバーで，1つのファイルに複数のCA証明書がある場合

-----BEGIN CERTIFICATE-----
Sample1/VQQKExNQU0EgQ29ycG9yYXRpb24gTHRkMRAwDgYDVQQLEwdOZXR3b3JseGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdD9iYXNlP29iamVjdENsYXNzPWNSTERpc3RyaWJ1dGlw
................................................................
................................................................
TZImiZPyLGQBGRYDaW50MRIwEAYKCZImiZPyLGQBGRYCc2cxEzARBgNVBAMTCmNbpSo6o/76yShtT7Vrlfz+mXjWyEHaIy/QLCpPebYhejHEg4dZgzWWT/lQt==
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
Sample2/Gh0dHA6Ly9jb3JwMWRjc2cyLnNnLmludC5wc2FnbG9iYWwuY29tL0NlcRaOCApwwggKYMB0GA1UdDgQWBBSqaWZzCRcpvJWOFPZ/Be9b+QSPyDAfBgNVHSMC
................................................................
................................................................
Wp5Lz1ZJAOu1VHbPVdQnXnlBkx7V65niLoaT90Eqd6laliVlJHj7GBriJ90uvVGuBQagggEChoG9bGRhcDovLy9DTj1jb3JwMWRjc2cyL==
-----END CERTIFICATE-----

10.3.3　NNMi キーストアーからの証明書の削除

NNMi キーストアーに同時に複数の証明書を保持することはできません。NNMi 管理サーバー上の証明書を置換または更新する前に，既存の証明書をNNMi キーストアーから削除してください。

NNMi キーストアーから証明書を削除するには，次の手順を実行します。

nnm-key.p12ファイルおよびnnm-trust.p12ファイルが存在するNNMi 管理サーバーのディレクトリに変更します。

Windowsの場合：%NnmDataDir%shared¥nnm¥certificates

Linuxの場合：$NnmDataDir/shared/nnm/certificates

nnm-key.p12ファイルのバックアップコピーを保存します。

キーストアーの内容を確認し，既存の証明書のエイリアスを書き留めます。

Windowsの場合：

%NnmInstallDir%bin¥nnmkeytool.ovpl -list -keystore nnm-key.p12 -storetype PKCS12 -storepass nnmkeypass

Linuxの場合：

$NnmInstallDir/bin/nnmkeytool.ovpl -list -keystore nnm-key.p12 -storetype PKCS12 -storepass nnmkeypass

次のコマンドを実行して，キーストアーから既存の証明書を削除します。

Windowsの場合：

%NnmInstallDir%bin¥nnmkeytool.ovpl -delete -keystore nnm-key.p12 -storetype PKCS12 -storepass nnmkeypass -alias <alias>

Linuxの場合：

$NnmInstallDir/bin/nnmkeytool.ovpl -delete -keystore nnm-key.p12 -storetype PKCS12 -storepass nnmkeypass -alias <alias>

メモ

エイリアス（この例では<alias>）は，既存の証明書を識別する名前です。

次のコマンドを実行して，NNMi を再起動します。

メモ

NNMi を再起動するまで，変更は反映されません。

Windowsの場合：

%NnmInstallDir%bin¥ovstop -c
%NnmInstallDir%bin¥ovstart -c

Linuxの場合：

$NnmInstallDir/bin/ovstop -c
$NnmInstallDir/bin/ovstart -c

10.3.4　既存の証明書と新規の自己署名証明書またはCA署名証明書との置き換え

自己署名証明書は， NNMi のインストール時に作成され，インストールされます。証明書の置き換えは一般に次の目的で行います。

デフォルトの証明書の代わりに新規の自己署名証明書または CA 署名証明書を使用する。

期限の切れた証明書を更新する。

証明書を置き換えるには，次の手順を実行します。

自己署名証明書を生成します。詳細については，「10.3.1　自己署名証明書の生成」を参照してください。

また，組織でCAの署名した証明書が必要な場合は，CSR（証明書署名要求）ファイルを生成してCA署名証明書を取得します。詳細については，「10.3.2　CA 署名証明書の生成」を参照してください。

次の構文を使用して，NNMi コンソールへの HTTPS アクセスをテストします。

https://<fully_qualified_domain_name>:<port_number>/nnm/.

CA 署名証明書を使用した場合，ブラウザーによって CA が信頼されると， NNMi コンソールへの HTTPS 接続が信頼されます。

自己署名証明書を使用した場合， NNMi コンソールへの信頼性のない HTTPS 接続についての警告メッセージがブラウザーに表示されます。

10.3.5　アプリケーションフェイルオーバー環境での証明書の使用

図10‒1　アプリケーションフェイルオーバーでの証明書の使用法

注意

NNMi 11-50以降のバージョンでは，証明書を保存するためにPublic Key Cryptography Standards (PKCS) #12リポジトリが導入されています。NNMi 11-50以降の新しいインスタンスをシステムにインストールすると，新しいPKCS #12ファイルベースの証明書管理方法を利用できます。以前のバージョンのNNMiからアップグレードした環境では，引き続きJKSリポジトリが証明書の格納に使用されます。

アップグレードした環境で，PKCS #12リポジトリに移行するには，「10.2　アップグレードされたNNMi環境で新しいキーストアーを使用するための設定」の手順に従います。

アプリケーションフェイルオーバー機能を設定するときには，両方のノードのトラストストアーファイルの内容をマージして，1つのnnm-trust.p12ファイルを作成する必要があります。

次の手順を実行し，自己署名証明書またはCA署名証明書を使用するようにアプリケーションフェイルオーバー機能を設定します。

注意

NNMi およびアプリケーションフェイルオーバー機能で自己署名証明書を使用する場合，次の手順を完了しないと，NNMiのプロセスがスタンバイNNMi管理サーバー（この例のServer Y）で正常に起動しません。

Server Yで次のディレクトリに変更します。

Windowsの場合：%NnmDataDir%shared¥nnm¥certificates

Linuxの場合：$NnmDataDir/shared/nnm/certificates

nnm-trust.p12ファイルを，Server YからServer Xの一時保存場所にコピーします。

以降の手順では，これらのファイルの保存場所を<truststore>と呼びます。

Server Xで次のコマンドを実行し，Server YのトラストストアーをServer Xのnnm-trust.p12ファイルにマージします。

nnmcertmerge.ovpl -truststore <truststore>

マージしたnnm-trust.p12ファイルをserver Xからserver Yにコピーし，どちらのノードにもマージ済みファイルがあるようにします。

このファイルの保存場所は，次のとおりです。

Windowsの場合：%NnmDataDir%shared¥nnm¥certificates

Linuxの場合：$NnmDataDir/shared/nnm/certificates

Server XとServer Yの両方で次のコマンドを実行します。

完全修飾ドメイン名を含め，両方のサーバーからの表示結果が一致することを確認します。一致しない場合は続行しないで，最初からやり直します。

Windowsの場合：

%NnmInstallDir%bin¥nnmkeytool.ovpl -list -keystore
%NnmDataDir%shared¥nnm¥certificates¥nnm-trust.p12 -storetype PKCS12 -storepass ovpass

Linuxの場合：

$NnmInstallDir/bin/nnmkeytool.ovpl -list -keystore
$NnmDataDir/shared/nnm/certificates/nnm-trust.p12 -storetype PKCS12 -storepass ovpass

「18.　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定する」から，アプリケーションフェイルオーバー機能の設定を続行します。

10.3.6　高可用性環境での証明書の使用

このセクションでは，HA環境で自己署名証明書またはCA証明書を使用するようにNNMi を設定する方法について説明します。

図10‒2　HAでの証明書の使用法

注意

NNMi 11-50以降のバージョンでは，証明書を保存するためにPublic Key Cryptography Standards (PKCS) #12リポジトリが導入されています。NNMi 11-50以降の新しいインスタンスをシステムにインストールすると，新しいPKCS #12ファイルベースの証明書管理方法を利用できます。以前のバージョンのNNMiからアップグレードした環境では，手動でPKCS #12リポジトリに移行する必要があります。

アップグレードした環境で，PKCS #12リポジトリに移行するには，「10.2　アップグレードされたNNMi環境で新しいキーストアーを使用するための設定」の手順に従います。

(1)　デフォルト証明書を使用した高可用性の設定

NNMiでHAを正しく有効にするための設定プロセスでは，プライマリクラスタノードとセカンダリクラスタノードの間でデフォルトの自己署名証明書を共有します。HA下で実行されるNNMiでデフォルトの証明書を使用するために，追加の手順を実行する必要はありません。

(2)　新しい証明書を使用した高可用性の設定

このセクションでは，newcertという新規の自己署名証明書またはCA証明書を作成します。次の手順を実行して，この新規のCA証明書または自己署名証明書を使用するようにHAを設定します。

重要

高可用性（HA）でファイルの変更を行うとき，クラスターの両方のノードに変更を加える必要があります。変更によってNNMi管理サーバーを停止して再起動する必要がある場合，ノードをメンテナンスモードにしてからovstopコマンドおよびovstartコマンドを実行する必要があります。詳細については，「19.6.1　NNMiをメンテナンスモードにする」を参照してください。

ヒント

この手順は，「19.5　共有NNMiデータ」の説明に従って，NNMi にHAを設定する前または後に実行できます。

NNMi_HA1で次のディレクトリに変更します。

Windowsの場合：%NnmDataDir%shared¥nnm¥certificates

Linuxの場合：$NnmDataDir/shared/nnm/certificates

NNMi_HA1で，次のコマンドを実行して，newcertをnnm-key.p12ファイルにインポートします。

Windowsの場合：

%NnmInstallDir%bin¥nnmkeytool.ovpl -import -alias <newcert_Alias> -storetype PKCS12 -keystore nnm-key.p12 -file newcert -storepass nnmkeypass

Linuxの場合：

$NnmInstallDir/bin/nnmkeytool.ovpl -import -alias <newcert_Alias> -storetype PKCS12 -keystore nnm-key.p12 -file newcert -storepass nnmkeypass

10.3.7　グローバルネットワーク管理環境での証明書の使用

注意

NNMi 11-50以降のバージョンでは，証明書を保存するためにPublic Key Cryptography Standards (PKCS) #12リポジトリが導入されています。NNMi 11-50以降の新しいインスタンスをシステムにインストールすると，新しいPKCS #12ファイルベースの証明書管理方法を利用できます。以前のバージョンのNNMiからアップグレードした環境では，引き続きJKSリポジトリが証明書の格納に使用されます。

アップグレードした環境で，PKCS #12リポジトリに移行するには，「10.2　アップグレードされたNNMi環境で新しいキーストアーを使用するための設定」の手順に従います。

NNMiのインストール時には，インストールスクリプトによってNNMi管理サーバーの自己署名証明書が作成されます。この証明書には，ノードの完全修飾ドメイン名を含むエイリアスが記録されています。インストールスクリプトは，この自己署名証明書をNNMi管理サーバーのnnm-key.p12ファイルおよびnnm-trust.p12ファイルに追加します。

次の手順を実行し，次の図に基づいて自己署名証明書またはCA署名証明書を使用するようにグローバルネットワーク管理機能を設定します。

開始する前に，必要な証明書がリージョナルマネージャーシステムで作成されていることを確認してください。詳細については，「10.3.4　既存の証明書と新規の自己署名証明書またはCA署名証明書との置き換え」を参照してください。

メモ

新たにインストールしたNNMi 11-50以降のインスタンスと，旧バージョンからバージョン11-50以降にアップグレードしたNNMi管理サーバーを組み合わせて使用する場合は，「バージョン11-50にアップグレードされたNNMi管理サーバー」のガイドラインに従ってください。

図10‒3　グローバルネットワーク管理

regional1およびregional2で次のディレクトリに変更します。

Windowsの場合：%NnmDataDir%shared¥nnm¥certificates

Linuxの場合：$NnmDataDir/shared/nnm/certificates

nnm-trust.p12ファイルを，上記のregional1およびregional2の場所から，global1の任意の一時保管場所にコピーします。

global1で次のコマンドを実行し，regional1およびregional2の証明書をglobal1のnnm-trust.p12ファイルにマージします。

nnmcertmerge.ovpl -truststore <regional1_nnm-trust.p12_location>
nnmcertmerge.ovpl -truststore <regional2_nnm-trust.p12_location>

global1で，次のコマンドを実行して，NNMiを再起動します。

ovstop
ovstart

重要

高可用性（HA）でファイルの変更を行う場合は，クラスターの両方のノードに変更を加える必要があります。HA設定を使用するNNMiでは，変更でNNMi管理サーバーの停止と再起動が必要な場合，ovstopコマンドおよびovstartコマンドを実行する前にノードをメンテナンスモードにする必要があります。詳細については，「19.6.1　NNMiをメンテナンスモードにする」を参照してください。

10.3.8　ディレクトリサービスへのSSL接続を設定する

注意

NNMi 11-50以降のバージョンでは，証明書を保存するためにPublic Key Cryptography Standards (PKCS) #12リポジトリが導入されています。NNMi 11-50以降の新しいインスタンスをシステムにインストールすると，新しいPKCS #12ファイルベースの証明書管理方法を利用できます。以前のバージョンのNNMiからアップグレードした環境では，引き続きJKSリポジトリが証明書の格納に使用されます。

アップグレードした環境で，PKCS #12リポジトリに移行するには，「10.2　アップグレードされたNNMi環境で新しいキーストアーを使用するための設定」の手順に従います。

デフォルトでは，ディレクトリサービス通信を有効にすると，NNMiは，ディレクトリサービスからデータを取得するときにLDAPプロトコルを使用します。ディレクトリサービスでSSL接続が必要な場合は，SSLプロトコルを有効にして，NNMiとディレクトリサービスの間を流れるデータを暗号化する必要があります。

SSLでは，ディレクトリサービスホストとNNMi管理サーバーの間で信頼関係を確立する必要があります。この信頼関係を確立するには，証明書をNNMiトラストストアーに追加します。証明書は，ディレクトリサービスホストの識別情報をNNMi管理サーバーに示すものです。

SSL通信用のトラストストアー証明書をインストールするには，次の手順を実行します。

ディレクトリサーバーから会社のトラストストアー証明書を取得します。

ディレクトリサービス管理者からこの証明書のテキストファイルのコピーを入手できます。

なお，トラストストアー証明書の所有者CNは，ディレクトリサーバーのホスト名と一致している必要があります。

NNMiトラストストアーが格納されているディレクトリに移動します。

Windowsの場合：%NnmDataDir%shared¥nnm¥certificates

Linuxの場合：$NnmDataDir/shared/nnm/certificates

certificatesディレクトリから，この手順のコマンドすべてを実行します。

会社のトラストストアー証明書をNNMiトラストストアーにインポートします。

メモ

LDAPディレクトリサーバーのルートCA証明書（中間証明書なし）をNNMiトラストストアーにインポートします。

複数のLDAPディレクトリサーバーのルートCA証明書をインポートする必要がある場合，2個目以降をインポートする際に，手順中の「nnmi_ldap」を，任意の名称に置き換えてください（例：nnmi_ldap2）。

次のコマンドを実行します。

Windowsの場合：

%NnmInstallDir%bin¥nnmkeytool.ovpl -import -alias nnmi_ldap -storetype PKCS12 -keystore nnm-trust.p12 -storepass ovpass -file <Directory_Server_Certificate.txt>

Linuxの場合：

$NnmInstallDir/bin/nnmkeytool.ovpl -import -alias nnmi_ldap -storetype PKCS12 -keystore nnm-trust.p12 -storepass ovpass -file <Directory_Server_Certificate.txt>

<Directory_Server_Certificate.txt>は，会社のトラストストアー証明書です。

証明書の信頼を確認するメッセージが表示されたら，yと入力します。

証明書をトラストストアーにインポートするときの出力例

このコマンドによる出力形式は次のとおりです。

Owner:CN=NNMi_server.example.com
Issuer:CN=NNMi_server.example.com
Serial number:494440748e5
Valid from:Tue Oct 28 10:16:21 MST 2008 until:Thu Oct 04 11:16:21 MDT 2108
Certificate fingerprints:
MD5:29:02:D7:D7:D7:D7:29:02:29:02:29:02:29:02:29:02
SHA1:C4:03:7E:C4:03:7E:C4:03:7E:C4:03:7E:C4:03:7E:C4:03
Trust this certificate?[no]:y
Certificate was added to keystore

トラストストアーの内容を確認します。

Windowsの場合：

%NnmInstallDir%bin¥nnmkeytool.ovpl -list -storetype PKCS12 -keystore nnm-trust.p12 -storepass ovpass

Linuxの場合：

$NnmInstallDir/bin/nnmkeytool.ovpl -list -storetype PKCS12 -keystore nnm-trust.p12 -storepass ovpass

トラストストアーの出力例

トラストストアーの出力形式は次のとおりです。

Keystore type:PKCS12
Keystore provider:SunJSSE
Your keystore contains 1 entry
nnmi_ldap, Nov 14, 2008, trustedCertEntry,
Certificate fingerprint (MD5):29:02:D7:D7:D7:D7:29:02:29:02:29:02:29:02:29:02

ヒント

トラストストアーには複数の証明書を含めることができます。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動します。

ovstop
ovstart

重要

高可用性（HA）でファイルの変更を行うとき，クラスターの両方のノードに変更を加える必要があります。変更によってNNMi管理サーバーを停止して再起動する必要がある場合，ノードをメンテナンスモードにしてからovstopコマンドおよびovstartコマンドを実行する必要があります。詳細については，「19.6.1　NNMiをメンテナンスモードにする」を参照してください。

10.4　JKSリポジトリを使った証明書の使用

NNMi 11-50より前のバージョンでは，NNMiは証明書を保存するためにJava KeyStore (JKS) リポジトリを提供していました。NNMi 11-50以降のバージョンでは，証明書を保存するためにPublic Key Cryptography Standards (PKCS) #12リポジトリが導入されています。NNMi 11-50以降の新しいインスタンスをシステムにインストールすると，新しいPKCS #12ファイルベースの証明書管理方法を利用できます。

ただし，古いバージョンのNNMiをバージョン11-50以降にアップグレードした場合，PKCS #12ファイルベースの証明書管理はすぐには利用できず，NNMiでは証明書管理にJKSリポジトリが引き続き使用されます。

証明書の古いJKSリポジトリは，必要に応じて引き続き使用できます。このセクションでは，証明書のJKSリポジトリを引き続き使用する場合に証明書を使用する方法について説明します。

次の2つの場合は，このセクションの情報は使用しないでください。

NNMiの新しいインスタンスをインストール済みである場合

NNMiを古いバージョンからアップグレードしたが，「10.2　アップグレードされたNNMi環境で新しいキーストアーを使用するための設定」で説明されている手順を実行した場合

表10‒2　証明書関連の用語

コンセプト

説明

キーストアーとトラストストアー

トラストストアー：NNMiトラストストアーは，NNMiが信頼するソースから取得した公開キーを格納するnnm.truststoreファイルです。

キーストアー：NNMiキーストアーは，NNMiサーバーのプライベートキーをインポートするnnm.keystoreファイルです。

nnm.truststoreファイルとnnm.keystoreファイルは，次の場所に格納されています。

Windowsの場合：%NNM_DATA%¥shared¥nnm¥certificates¥

Linuxの場合：$NNM_DATA/shared/nnm/certificates/

デフォルトの NNMi 証明書

NNMi は，デフォルトのプロパティを使用して生成される自己署名証明書とともにインストールされます。このデフォルトの証明書は，別の自己署名証明書または CA 署名の証明書に置き換えることができます。

ツール

Java の Keytool ユーティリティを使用して証明書を生成および管理します。 NNMi には，証明書をマージして NNMi システムでの信頼性を確立する nnmmergecert.ovpl ユーティリティも付属しています。このプログラムは，高可用性，フェイルオーバー，およびグローバルネットワーク環境のセットアップで使用します。

サポートされる暗号化アルゴリズム

NNMi は， RSA アルゴリズムを使用して生成された証明書を受け入れます。 DSA アルゴリズムはサポートされません。

自己署名証明書

自己署名証明書は，一般にサーバーと既知のクライアントグループ間にセキュア通信を確立するために使用します。 NNMi は，デフォルトのプロパティを使用して生成される自己署名証明書とともにインストールされます。

注：自己署名証明書を使用するように設定されている NNMi インスタンスは，ユーザーが Web ブラウザーで NNMi Web コンソールへのアクセスを試みると警告メッセージを表示します。

CA 署名証明書

証明書署名要求に対する応答として受け取る署名付きサーバー証明書には， CA 署名付きの NNMi 証明書と，1 つ以上の CA 証明書が含まれます（1 つ以上の CA 証明書が存在する場合は証明書チェーンとも呼びます）。

注：これらの証明書は1つのファイルに入っていることもあれば，2つの別々のファイルに入っていることもあります。

ルート署名証明書

サーバーおよびユーザーの証明書の署名について信頼できる認証機関を示します。

中間 CA 証明書

サーバーまたはユーザーではなく，ルート CA または中間 CA（それ自体が署名機関）のどちらかで署名される証明書です。

注：中間 CA 証明書を含め，NNMi サーバー証明書からルート CA 証明書までの証明書のリストは，証明書チェーンと呼ばれます。

10.4.1　既存の証明書と新規の自己署名証明書または CA 署名証明書との置き換え

自己署名証明書は， NNMi のインストール時に作成され，インストールされます。証明書の置き換えは一般に次の目的で行います。

デフォルトの証明書の代わりに新規の自己署名証明書または CA 署名証明書を使用する。

期限の切れた証明書を更新する。

証明書を置き換えるには，次の手順を実行します。

自己署名証明書を生成します。詳細については，「10.4.2　自己署名証明書の生成」を参照してください。

組織でCAが署名した証明書が必要な場合は，CSR（証明書署名要求）ファイルを生成してCA署名証明書を取得します。詳細については，「10.4.3　CA 署名証明書の生成」を参照してください。

次のファイルを開き， com.hp.ov.nms.ssl.KEY_ALIAS変数を，証明書の生成時に<alias>に使用した値に更新します。

Windowsの場合：%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

Linuxの場合：$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動します。

ovstop
ovstart

重要

高可用性（HA）でファイルの変更を行う場合は，クラスターの両方のノードに変更を加える必要があります。HA設定を使用するNNMiでは，変更でNNMi管理サーバーの停止と再起動が必要な場合，ovstopコマンドおよびovstartコマンドを実行する前にノードをメンテナンスモードにする必要があります。

次の構文を使用して NNMi コンソールへの HTTPS アクセスをテストします。

https://<fully_qualified_domain_name>:<port_number>/nnm/.

CA 署名証明書を使用した場合，ブラウザーによって CA が信頼されると， NNMi コンソールへの HTTPS 接続が信頼されます。

自己署名証明書を使用した場合， NNMi コンソールへの信頼性のない HTTPS 接続についての警告メッセージがブラウザーに表示されます。

10.4.2　自己署名証明書の生成

自己署名証明書を生成するには，次の手順を実行します。

nnm.keystoreファイルおよびnnm.truststoreファイルが存在する NNMi 管理サーバーのディレクトリに変更します。

Windowsの場合：%NnmDataDir%shared¥nnm¥certificates

Linuxの場合：$NnmDataDir/shared/nnm/certificates

nnm.keystoreファイルのバックアップコピーを保存します。

重要

既存の NNMi 証明書を置き換える場合は，この手順を完了するまで既存の証明書を削除しないでください。暗号化された情報を新しい証明書に転送するには，インストールされた以前の証明書と新しい証明書の両方で NNMi を少なくとも 1 回は起動する必要があります。

クライアントサーバーに対して NNMi 管理サーバーに新しい証明書を確実に表示するには，次の手順の説明に従って， NNMi が新しい証明書をポイントしていることを確認してください。

システムからプライベートキーを生成します。

このプライベートキーを生成するには，keytoolコマンドを使用します。

次のコマンドをそのまま実行します。

Windowsの場合：

%jdkdir%¥bin¥keytool.exe -genkeypair -validity 36500 -keyalg rsa -keystore nnm.keystore -storepass nnmkeypass -alias <alias_name>

Linuxの場合：

$jdkdir/bin/keytool -genkeypair -validity 36500 -keyalg rsa -keystore nnm.keystore -storepass nnmkeypass -alias <alias_name>

メモ

エイリアス（この例では <alias_name>）は，この新規作成キーを識別する名前です。エイリアスは任意の文字列にできますが，ご使用のシステムの FQDN （完全修飾ドメイン名）を使用するようお勧めします。

必要な情報を入力します。

メモ

姓名の入力を求められたら，システムの FQDN を入力してください。

自己署名証明書が生成されます。

CA 署名証明書を取得するためには，さらに CSR ファイルを生成し， CA に送信する必要があります。詳細については，「10.4.3　CA 署名証明書の生成」を参照してください。

10.4.3　CA 署名証明書の生成

CA 署名証明書を取得してインストールするには，次の手順を実行します。

自己署名証明書を生成します。詳細については，「10.4.2　自己署名証明書の生成」を参照してください。

次のコマンドを実行して，CSR（ 証明書署名要求）ファイルを作成します。

Windowsの場合：

%jdkdir%¥bin¥keytool.exe -keystore nnm.keystore -certreq -storepass nnmkeypass -alias <alias_name> -file CERTREQFILE

Linuxの場合：

$jdkdir/bin/keytool -keystore nnm.keystore -certreq -storepass nnmkeypass -alias <alias_name> -file CERTREQFILE

メモ

keytoolコマンドの詳細については，Oracle社のホームページで「鍵と証明書の管理ツール」を検索してください。

CA 署名機関に CSR を送信します（CA 署名機関が証明書ファイルに署名して返します）。各種の CA 証明書についての詳細は，「(1)　CA 署名証明書のタイプ」を参照してください。

これらの証明書が記録されているファイルを NNMi 管理サーバーの任意の場所にコピーします。

この例では，次の場所にファイルをコピーします。

Windowsの場合：%NnmDataDir%shared¥nnm¥certificates

Linuxの場合：$NnmDataDir/shared/nnm/certificates

nnm.keystoreファイルおよびnnm.truststoreファイルが存在する NNMi 管理サーバーのディレクトリに変更します。

Windowsの場合：%NnmDataDir%shared¥nnm¥certificates

Linuxの場合：$NnmDataDir/shared/nnm/certificates

次のコマンドを実行して，証明書をnnm.keystoreファイルにインポートします。

Windowsの場合：

%jdkdir%¥bin¥keytool.exe -importcert -trustcacerts -keystore nnm.keystore -storepass nnmkeypass -alias <alias_name> -file <myserver.crt>

Linuxの場合：

$jdkdir/bin/keytool -importcert -trustcacerts -keystore nnm.keystore -storepass nnmkeypass -alias <alias_name> -file <myserver.crt>

メモ

上記のコマンドで，

<myserver.crt>は，署名付きサーバー証明書を保存した場所の絶対パスです。

<alias_name>は，証明書の生成時に指定したエイリアスです。

-storepassオプションを使用し，パスワードを入力する場合，キーストアープログラムはキーストアーパスワードの入力を要求しません。 -storepassオプションを使用しない場合は，キーストアーパスワードの入力を求められたときにnnmkeypassと入力してください。

証明書の信頼を確認するメッセージが表示されたら，yと入力します。

証明書をキーストアにインポートするときの出力例

このコマンドによる出力形式は次のとおりです。

Owner: CN=NNMi_server.example.com
Issuer: CN=NNMi_server.example.com
Serial number: 494440748e5
Valid from: Tue Oct 28 10:16:21 MST 2008 until: Thu Oct 04 11:16:21 MDT 2108
Certificate fingerprints:
MD5: 29:02:D7:D7:D7:D7:29:02:29:02:29:02:29:02:29:02
SHA1: C4:03:7E:C4:03:7E:C4:03:7E:C4:03:7E:C4:03:7E:C4:03
Trust this certificate? [no]: y
Certificate was added to keystore

次のコマンドを実行して，証明書をnnm.truststoreファイルにインポートします。

Windowsの場合：

%jdkdir%¥bin¥keytool.exe -import -alias <alias_name> -keystore nnm.truststore -file <myca.crt>

Linuxの場合：

$jdkdir/bin/keytool -import -alias <alias_name> -keystore nnm.truststore -file <myca.crt>

メモ

上記のコマンドで，

<myca.crt>は， CA 証明書を保存した場所の絶対パスです。

<alias_name>は，証明書の生成時に指定したエイリアスです。

-storepassオプションを使用し，パスワードを入力する場合，キーストアープログラムはキーストアーパスワードの入力を要求しません。 -storepassオプションを使用しない場合は，キーストアーパスワードの入力を求められたときにnnmkeypassと入力してください。

トラストストアーのパスワードの入力を求められたら，ovpassと入力します。

トラストストアーの内容を確認します。

Windowsの場合：

%jdkdir%¥bin¥keytool.exe -list -keystore nnm.truststore

Linuxの場合：

$jdkdir/bin/keytool -list -keystore nnm.truststore

トラストストアーのパスワードの入力を求められたら，ovpassと入力します。

トラストストアーの出力例

トラストストアーの出力形式は次のとおりです。

Keystore type: jks
Keystore provider:SUN
Your keystore contains 1 entry
nnmi_ldap, Nov 14, 2008, trustedCertEntry,
Certificate fingerprint (MD5):29:02:D7:D7:D7:D7:29:02:29:02:29:02:29:02:29:02

ヒント

トラストストアーには複数の証明書を含めることができます。

(1)　CA 署名証明書のタイプ

メモ

CA によって証明書が別のフォームで返される場合は，証明書チェーンとルート CA 証明書を取得する方法について，CA 提供者に問い合わせてください。なお，サポートしている証明書の形式は PEM (Privacy Enhanced Mail) 形式のみです。PEM 形式の証明書を入手してください。

認証機関（CA）からは次のどちらかが提供されます。

サーバー証明書（CA によって署名された NNMi 証明書）と 1 つ以上の CA 証明書が含まれる署名付きサーバー証明書ファイル。このセクションでは，署名付きサーバー証明書をmyserver.crtファイルとして示しています。

CA 証明書には，次のどちらかを指定できます。

ルート CA 証明書：サーバーおよびクライアントの証明書の署名について信頼できる機関を示します。

中間 CA 証明書：サーバーまたはユーザーではなく，ルート CA または中間 CA（それ自体が署名機関）のどちらかで署名される証明書。

メモ

中間 CA 証明書を含め， NNMi サーバー証明書からルート CA 証明書までの証明書のリストは，証明書チェーンと呼ばれます。

署名付きサーバー証明書と，1 つ以上の CA 証明書が含まれる別のファイル。このセクションでは，署名付きサーバー証明書をmyserver.crtファイル，CA 証明書をmyca.crtファイルとして示しています。myserver.crtファイルは，1 つのサーバー証明書または証明書チェーンを含んでいる必要がありますが，myca.crtファイル内にあるルート CA 証明書を含んでいる必要はありません。

NNMi に新しい証明書を設定するには，証明書チェーンをnnm.keystoreファイルにインポートし，ルート CA 証明書をnnm.truststoreファイルにインポートする必要があります。サーバー証明書をnnm.keystoreファイルにインポートする場合はmyserver.crtファイルを使用し，CA 証明書をnnm.truststoreファイルにインポートする場合はmyca.crtファイルを使用します。

メモ

CA によって証明書が別のフォームで返される場合は，別個の証明書チェーンとルート CA 証明書を取得する方法について， CA 提供者に問い合わせてください。

完全な証明書チェーンを含んでいる 1 つのファイルで提供された場合，そのファイルからルート CA 証明書フォームをmyca.crtファイルにコピーします。myca.crtファイルを使用してnnm.truststoreファイルへインポートすると，NNMi が証明書を発行した CA を信頼するようになります。

2 つのファイルで提供された場合，myca.crtファイルの内容をmyserver.crtファイルの末尾に追加します（ファイルに含まれていない場合）。また，余分な中間証明書がある場合は，それらをmyca.crtファイルからすべて削除します。これにより，完全な証明書チェーンを含んでいる 1 つのファイルmyserver.crtと，ルート CA 証明書を含んでいる 1 つのファイルmyca.crtファイルが生成されます。

メモ

CA だけを使用している場合，一般にルート CA 証明書がnnm.truststoreファイルに追加されます。中間 CA またはサーバー証明書を nnm.truststoreファイルに追加すると，それらの証明書は明示的に信頼済みとなり，取り消しなどの追加情報についてのチェックはされません。 CA が要求する場合には，追加の証明書だけをnnm.truststoreファイルに追加してください。

CA 署名機関から受け取るファイルの例を次に示します。

独立サーバーで，複数の CA 証明書ファイルがある場合

-----BEGIN CERTIFICATE-----
Sample/AVQQKExNQU0EgQ29ycG9yYXRpb24gTHRkMRAwDgYDVQQLEwdOZXR3b3JseGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdD9iYXNlP29iamVjdENsYXNzPWNSTERpc3RyaWJ1dGlw
................................................................
................................................................
TZImiZPyLGQBGRYDaW50MRIwEAYKCZImiZPyLGQBGRYCc2cxEzARBgNVBAMTCmNbpSo6o/76yShtT7Vrlfz+mXjWyEHaIy/QLCpPebYhejHEg4dZgzWWT/lQt==
-----END CERTIFICATE-----

結合サーバーで，1つのファイルに複数のCA証明書がある場合

-----BEGIN CERTIFICATE-----
Sample1/VQQKExNQU0EgQ29ycG9yYXRpb24gTHRkMRAwDgYDVQQLEwdOZXR3b3JseGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdD9iYXNlP29iamVjdENsYXNzPWNSTERpc3RyaWJ1dGlw
................................................................
................................................................
TZImiZPyLGQBGRYDaW50MRIwEAYKCZImiZPyLGQBGRYCc2cxEzARBgNVBAMTCmNbpSo6o/76yShtT7Vrlfz+mXjWyEHaIy/QLCpPebYhejHEg4dZgzWWT/lQt==
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
Sample2/Gh0dHA6Ly9jb3JwMWRjc2cyLnNnLmludC5wc2FnbG9iYWwuY29tL0NlcRaOCApwwggKYMB0GA1UdDgQWBBSqaWZzCRcpvJWOFPZ/Be9b+QSPyDAfBgNVHSMC
................................................................
................................................................
Wp5Lz1ZJAOu1VHbPVdQnXnlBkx7V65niLoaT90Eqd6laliVlJHj7GBriJ90uvVGuBQagggEChoG9bGRhcDovLy9DTj1jb3JwMWRjc2cyL==
-----END CERTIFICATE-----

10.4.4　アプリケーションフェイルオーバー機能で自己署名証明書を使用する

図10‒4　アプリケーションフェイルオーバーでの自己署名証明書の使用法

アプリケーションフェイルオーバー機能を設定するときには，両方のノードのnnm.keystoreファイルおよびnnm.truststoreファイルの内容をマージして，それぞれ1つのnnm.keystoreファイルおよびnnm.truststoreファイルにする必要があります。

次の手順を実行し，上の図に基づいてアプリケーションフェイルオーバー機能で自己署名証明書を使用するように設定します。

注意

NNMiでアプリケーションフェイルオーバー機能とともに自己署名証明書を使用する場合，次の手順を完了しなければ，NNMiのプロセスがスタンバイNNMi管理サーバー（この例のServer Y）で正常に起動しません。

Server Yで次のディレクトリに移動します。

Windowsの場合：%NNM_DATA%¥shared¥nnm¥certificates

Linuxの場合：$NNM_DATA/shared/nnm/certificates

nnm.keystoreファイルおよびnnm.truststoreファイルを，Server YからServer Xの一時保存場所にコピーします。

以降の手順では，これらのファイルの保存場所は，<keystore>および<truststore>を指します。

Server Xで次のコマンドを実行し，Server Yの証明書をServer Xのnnm.keystoreファイルおよびnnm.truststoreファイルにマージします。

nnmcertmerge.ovpl -keystore <keystore> -truststore <truststore>

マージしたnnm.keystoreファイルおよびnnm.truststoreファイルをserver Xからserver Yにコピーし，どちらのノードにもマージ済みファイルがあるようにします。

これらのファイルの保存場所は，次のとおりです。

Windowsの場合：%NNM_DATA%¥shared¥nnm¥certificates

Linuxの場合：$NNM_DATA/shared/nnm/certificates

Server XとServer Yの両方で次のコマンドを実行します。

完全修飾ドメイン名を含め，両方のサーバーからの表示結果が一致することを確認します。一致しない場合は続行しないで，最初からやり直します。

Windowsの場合：

%jdkdir%¥bin¥keytool.exe -list -keystore
%NnmDataDir%shared¥nnm¥certificates¥nnm.keystore -storepass nnmkeypass

Linuxの場合：

$jdkdir/bin/keytool -list -keystore
$NnmDataDir/shared/nnm/certificates/nnm.keystore -storepass nnmkeypass

Server XとServer Yの両方で次のコマンドを実行します。

完全修飾ドメイン名を含め，両方のサーバーからの表示結果が一致することを確認します。一致しない場合は続行しないで，最初からやり直します。

Windowsの場合：

%jdkdir%¥bin¥keytool.exe -list -keystore
%NnmDataDir%shared¥nnm¥certificates¥nnm.truststore -storepass ovpass

Linuxの場合：

$jdkdir/bin/keytool -list -keystore
$NnmDataDir/shared/nnm/certificates/nnm.truststore -storepass ovpass

「18.　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定する」から，アプリケーションフェイルオーバー機能の設定を続行します。

メモ

手順4.は手動で実行しましたが，アプリケーションフェイルオーバー機能を実行すると，NNMiは，マージされたキーストアとトラストストアーの情報をServer XからServer Yへ自動的に複製します。

10.4.5　高可用性環境での証明書の使用

図10‒5　HAでの証明書の使用法

上記の図に基づき，自己署名証明書またはCA証明書を使用する高可用性クラスタを設定する手順について説明します。

(1)　デフォルト証明書を使用するように高可用性クラスタを設定する

NNMi HAを正しく設定するプロセスでは，プライマリクラスタノードとセカンダリクラスタノードの間で自己署名証明書を共有します。HA下で実行されるNNMiでデフォルトの証明書を使用するために，追加の手順を実行する必要はありません。

(2)　新規証明書を使用するように高可用性クラスタを設定する

新規の自己署名証明書またはCA証明書を作成し，newcertと呼ぶとします。次の手順を実行して，この新規のCA証明書または自己署名証明書を使用するようにHAを設定します。

この手順は，NNMiにHAを設定する前または後に実行できます。HAの設定については，「19.4　HAを設定する」を参照してください。

重要

高可用性（HA）でファイルの変更を行うとき，クラスターの両方のノードに変更を加える必要があります。変更によってNNMi 管理サーバーを停止して再起動する必要がある場合，ノードをメンテナンスモードにしてからovstopコマンドおよびovstartコマンドを実行する必要があります。詳細については，「19.6.1　NNMiをメンテナンスモードにする」を参照してください。

手順2.を完了する前に，NNMi_HA1で次のディレクトリに移動します。

Windowsの場合：%NNM_DATA%¥shared¥nnm¥certificates

Linuxの場合：$NNM_DATA/shared/nnm/certificates

NNMi_HA1で，次のコマンドを実行して，newcertをnnm.keystoreファイルにインポートします。

Windowsの場合：

%jdkdir%¥bin¥keytool.exe -import -alias <newcert_Alias> -keystore nnm.keystore -file newcert

Linuxの場合：

$jdkdir/bin/keytool -import -alias <newcert_Alias> -keystore nnm.keystore -file newcert

アクティブなクラスタノード（NNMi_HA1）とスタンバイノード（NNMi_HA2）の両方で次のファイルを編集します。

Windowsの場合：%NNM_DATA%¥conf¥nnm¥props¥nms-local.properties

Linuxの場合：$NNM_DATA/conf/nnm/props/nms-local.properties

NNMi_HA1とNNMi_HA2の両方のnms-local.propertiesファイルのcom.hp.ov.nms.ssl.KEY_ALIAS変数を次のように更新します。

com.hp.ov.nms.ssl.KEY_ALIAS = <newcert_Alias>

変更を保存します。

10.4.6　グローバルネットワーク管理環境での証明書の使用

NNMiのインストール時には，インストールスクリプトによってNNMi管理サーバーの自己署名証明書が作成されます。この証明書には，ノードの完全修飾ドメイン名を含む別名が記録されています。インストールスクリプトは，この自己署名証明書をNNMi管理サーバーのnnm.keystoreファイル，およびnnm.truststoreファイルに追加します。

グローバルネットワーク管理設定で，次の図に示すモデルを実現するとします。

図10‒6　グローバルネットワーク管理

次の手順を実行し，上の図に基づいて自己署名証明書を使用するようにグローバルネットワーク管理機能を設定します。

regional1およびregional2で次のディレクトリに移動します。

Windowsの場合：%NNM_DATA%¥shared¥nnm¥certificates

Linuxの場合：$NNM_DATA/shared/nnm/certificates

nnm.truststoreファイルを，上のregional1およびregional2の場所から，global1の任意の一時保管場所にコピーします。

global1で次のコマンドを実行し，regional1およびregional2の証明書をglobal1のnnm.truststoreファイルにマージします。

nnmcertmerge.ovpl -truststore <regional1_nnm.truststore_location>
nnmcertmerge.ovpl -truststore <regional2_nnm.truststore_location>

global1で，次のコマンドを実行して，NNMiを再起動します。

ovstop
ovstart

10.4.7　ディレクトリサービスへのSSL接続を設定する

デフォルトでは，ディレクトリサービス通信を有効にすると，NNMiは，ディレクトリサービスからデータを取得するときにLDAPプロトコルを使用します。ディレクトリサービスでSSL接続が必要な場合は，SSLプロトコルを有効にして，NNMiとディレクトリサービスの間を流れるデータを暗号化する必要があります。SSLプロトコルを有効にするときは，「12.2.3　タスク3：ディレクトリサービスからのユーザーアクセスを設定する」を参照して設定してください。

SSLでは，ディレクトリサービスホストとNNMi管理サーバーの間で信頼関係を確立する必要があります。この信頼関係を確立するには，証明書をNNMiトラストストアーに追加します。証明書は，ディレクトリサービスホストの識別情報をNNMi管理サーバーに示すものです。

SSL通信用のトラストストアー証明書をインストールするには，次の手順を実行します。

ディレクトリサーバーから会社のトラストストアー証明書を取得します。

ディレクトリサービス管理者からこの証明書のテキストファイルのコピーを入手できます。

NNMiトラストストアーが格納されているディレクトリに移動します。

Windowsの場合：%NNM_DATA%¥shared¥nnm¥certificates

Linuxの場合：$NNM_DATA/shared/nnm/certificates

certificatesディレクトリから，この手順のコマンドすべてを実行します。

会社のトラストストアー証明書をNNMiトラストストアーにインポートします。

次のコマンドを実行します。

Windowsの場合：

%jdkdir%¥bin¥keytool.exe -import -alias nnmi_ldap -keystore nnm.truststore -file <Directory_Server_Certificate.txt>

Linuxの場合：

$jdkdir/bin/keytool -import -alias nnmi_ldap -keystore nnm.truststore -file <Directory_Server_Certificate.txt>

<Directory_Server_Certificate.txt>は，会社のトラストストアー証明書です。

トラストストアーのパスワードの入力を求められたら，ovpassと入力します。

証明書の信頼を確認するメッセージが表示されたら，yと入力します。

証明書をトラストストアーにインポートするときの出力例

このコマンドによる出力形式は次のとおりです。

Owner: CN=NNMi_server.example.com
Issuer: CN=NNMi_server.example.com
シリアル番号 : 494440748e5
Valid from: Tue Oct 28 10:16:21 MST 2008 until: Thu Oct 04 11:16:21 MDT 2108
Certificate fingerprints:MD5: 29:02:D7:D7:D7:D7:29:02:29:02:29:02:29:02:29:02
SHA1: C4:03:7E:C4:03:7E:C4:03:7E:C4:03:7E:C4:03:7E:C4:03
Trust this certificate? [no]: y
Certificate was added to keystore

トラストストアーの内容を確認します。

Windowsの場合：

%jdkdir%¥bin¥keytool.exe -list -keystore nnm.truststore

Linuxの場合：

$jdkdir/bin/keytool -list -keystore nnm.truststore

トラストストアーのパスワードの入力を求められたら，ovpassと入力します。

トラストストアーの出力例

トラストストアーの出力形式は次のとおりです。

Keystore type: jks
Keystore provider: SUN
Your keystore contains 1 entry
nnmi_ldap, Nov 14, 2008, trustedCertEntry,
Certificate fingerprint (MD5):29:02:D7:D7:D7:D7:29:02:29:02:29:02:29:02:29:02

ヒント

トラストストアーには複数の証明書を含めることができます。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動します。

ovstop
ovstart

keytoolコマンドの詳細については，Oracle社のホームページで「鍵と証明書の管理ツール」を検索してください。

11　NNMiで使用するTelnetおよびSSHプロトコルの設定

NNMiコンソールを現在実行中のWebブラウザから［アクション］＞［ノードアクセス］＞［Telnet... (クライアントから)］メニュー項目によって，選択したノードに対するtelnetコマンドが呼び出されます。［アクション］＞［ノードアクセス］＞［Secure Shell... (クライアントから)］メニュー項目によって，選択したノードに対するsecure shell（SSH）コマンドが呼び出されます。デフォルトでは，Internet Explorer，Microsoft Edge，Mozilla FirefoxのいずれでもtelnetコマンドやSSHコマンドは定義されていないため，どちらのメニュー項目を使用する場合でもエラーメッセージが生成されます。システムごとにTelnetプロトコル，SSHプロトコル，または両方のプロトコルを各NNMiユーザーに設定して，NNMiコンソールメニュー項目を変更できます。この章では，NNMiで使用するTelnetおよびSSHプロトコルの設定について説明します。

11.1　TelnetまたはSSHメニュー項目を無効にする

導入環境のNNMiユーザーが，NNMiコンソールからTelnetまたはSSH接続する必要がない場合は，それぞれのメニュー項目を無効化してNNMiコンソールから削除できます。

NNMiコンソールのメニュー項目の無効化は，NNMi管理サーバー上でNNMiコンソールにサインインするすべてのユーザーに適用されます。［Telnet］または［Secure Shell］メニュー項目を無効にするには，次の手順を実行します。

［設定］ワークスペースで［ユーザーインタフェース］を展開して，［メニュー項目］を選択する。

［メニュー項目］ビューで，［Telnet... (クライアントから)］行または［Secure Shell... (クライアントから)］行を選択して，ダブルクリックする。

［メニュー項目］フォームで，［有効にする］チェックボックスをオフにしてから，［作成者］フィールドを適切な値に設定する。

作成者値を変更すると，このメニュー項目はNNMiをアップグレードしても無効化されたままです。

フォームを保存し，閉じる。

詳細については，NNMiヘルプの「NNMiコンソールメニューを制御する」を参照してください。

11.2　Windows上のブラウザにTelnetまたはSSHクライアントを設定する

NNMiユーザーのWebブラウザにオペレーティングシステム提供のtelnetコマンドを設定します。この手順は，［アクション］＞［ノードアクセス］＞［Telnet... (クライアントから)］メニュー項目を実行する必要があるNNMiユーザーの各コンピュータおよびWebブラウザで実行します。

NNMiユーザーのWebブラウザにサードパーティのSSHコマンドを設定します。この手順は，［アクション］＞［ノードアクセス］＞［Secure Shell... (クライアントから)］メニュー項目を実行する必要があるNNMiユーザーの各コンピュータおよびWebブラウザで実行します。

このセクションの手順を完了するには，コンピュータの管理権限が必要です。特定の手順は，ブラウザおよびオペレーティングシステムのバージョン（32ビットまたは64ビット）によって異なります。

Internet Explorerのバージョンを確認するには，［ヘルプ］＞［バージョン情報］をクリックします。バージョン情報にテキスト［64ビット版］が含まれない場合，このInternet Explorerは32ビットです。

Microsoft EdgeはChromium版のみ使用できます。Microsoft EdgeがChromium版であることを確認するには，［設定など］＞［ヘルプとフィードバック］＞［Microsoft Edge について］をクリックします。バージョンの下にテキスト［このブラウザーは、Chromium オープン ソースプロジェクトおよび他のオープンソースソフトウェアに基づいて機能します。］が含まれる場合，このMicrosoft EdgeはChromium版です。

Firefoxは32ビットバージョンでだけ使用できます。

次の表は，各ブラウザとオペレーティングシステムの組み合わせで使用する手順を示したものです。

表11‒1　WindowsでのTelnetおよびSSH設定手順のマトリクス

Webブラウザ

Windowsオペレーティングシステムアーキテクチャ

適用手順

Internet Explorer 32ビット

32ビット

「11.2.1　Windowsオペレーティングシステム提供のTelnetクライアント」

「11.2.2　サードパーティTelnetクライアント（標準Windows）」

「11.2.4　サードパーティSSHクライアント（標準WindowsおよびWindows on Windows）」

64ビットWindows 7，Windows 10

「11.2.2　サードパーティTelnetクライアント（標準Windows）」

「11.2.4　サードパーティSSHクライアント（標準WindowsおよびWindows on Windows）」

64ビットWindows 7，Windows 10以外

「11.2.3　サードパーティTelnetクライアント（Windows on Windows）」

「11.2.4　サードパーティSSHクライアント（標準WindowsおよびWindows on Windows）」

Internet Explorer 64ビット

64ビット

「11.2.1　Windowsオペレーティングシステム提供のTelnetクライアント」

「11.2.2　サードパーティTelnetクライアント（標準Windows）」

「11.2.4　サードパーティSSHクライアント（標準WindowsおよびWindows on Windows）」

Microsoft Edge

64ビット

「11.2.1　Windowsオペレーティングシステム提供のTelnetクライアント」

「11.2.2　サードパーティTelnetクライアント（標準Windows）」

「11.2.4　サードパーティSSHクライアント（標準WindowsおよびWindows on Windows）」

Firefox

32ビット

「11.2.1　Windowsオペレーティングシステム提供のTelnetクライアント」

「11.2.2　サードパーティTelnetクライアント（標準Windows）」

「11.2.4　サードパーティSSHクライアント（標準WindowsおよびWindows on Windows）」

64ビットWindows 7，Windows 10

「11.2.2　サードパーティTelnetクライアント（標準Windows）」

「11.2.4　サードパーティSSHクライアント（標準WindowsおよびWindows on Windows）」

64ビットWindows 7，Windows 10以外

「11.2.3　サードパーティTelnetクライアント（Windows on Windows）」

「11.2.4　サードパーティSSHクライアント（標準WindowsおよびWindows on Windows）」

このセクションのタスクの多くではWindowsレジストリの編集が必要です。レジストリを直接編集せずにシステム上で各ユーザーが実行できる.regファイルを作成できます。.regファイルの例は，「11.4　Windowsレジストリを変更するファイル例」を参照してください。このセクションで説明するタスクの詳細については，次のMicrosoftの記事を参照してください。

Microsoft提供のTelnetクライアントをインストールする

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771275%28WS.10%29.aspx

Windowsレジストリの概要

http://support.microsoft.com/kb/256986

Windowsレジストリをバックアップおよびリストアする

http://support.microsoft.com/kb/322756

11.2.1　Windowsオペレーティングシステム提供のTelnetクライアント

この手順は，次の場合に適用されます。

32ビットオペレーティングシステム上の32ビットInternet Explorer

32ビットオペレーティングシステム上の32ビットFirefox

64ビットオペレーティングシステム上の64ビットInternet Explorer

64ビットオペレーティングシステム上の64ビットMicrosoft Edge

Webブラウザで使用するオペレーティングシステム提供のTelnetクライアントを設定するには，次の手順を実行します。

Windows 7，Windows 10，Windows Server 2012，Windows Server 2016，またはWindows Server 2019 専用）オペレーティングシステムに該当する手順に従い，コンピュータにオペレーティングシステムTelnetクライアントをインストールする。

Windows 7，またはWindows 10

a　［コントロールパネル］で，［プログラム］をクリックしてから，［プログラムと機能］をクリックします。

b　［タスク］で，［Windowsの機能の有効化または無効化］をクリックします。

c　［Windowsの機能］ダイアログボックスで，［Telnetクライアント］チェックボックスをオンにして，［OK］をクリックします。

Windows Server 2012，Windows Server 2016，またはWindowsServer 2019

a　［サーバーマネージャー］の［ダッシュボード］で，［役割と機能の追加］をクリックします。

b　［役割と機能の追加ウィザード］で，［Telnetクライアント］チェックボックスをオンにして，［次へ］，［インストール］の順にクリックします。

Internet Explorer専用）Telnetを使用するInternet Explorerを有効化する。

a　Windowsレジストリをバックアップします。

b　Windowsレジストリエディタを使用して，［HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Internet Explorer¥MAIN¥FeatureControl¥FEATURE_DISABLE_TELNET_PROTOCOL］キーに次の値を追加します。

名前

タイプ

データ

iexplore.exe

REG_DWORD

0

URL:Telnetプロトコルファイルタイプのファイル関連づけを設定する。

a　Windowsレジストリをバックアップします。

b　Windowsレジストリエディタを使用して，［HKEY_CLASSES_ROOT¥telnet¥shell¥open¥command］キーを次の値で変更します。

名前

タイプ

データ

（デフォルト）

REG_SZ

rundll32.exe url.dll,TelnetProtocolHandler %l

%l（小文字のL）はTelnetに渡される引数で，通常はノードのIPアドレスまたは完全修飾ドメイン名。

制御を厳しくするには，キーのバイナリへのパスを1行としてコード化できます。

例を次に示します。

"C:¥Windows¥system32¥rundll32.exe"
"C:¥Windows¥system32¥url.dll",TelnetProtocolHandler %l

Webブラウザを再起動してから，ブラウザのアドレスバーにtelnetコマンドを入力する。

telnet://<node>

<node>はTelnetサーバーを実行するノードのIPアドレスまたは完全修飾ドメイン名です。セキュリティ警告が表示される場合は，アクションを許可します。Firefoxで，［今後telnetリンクは同様に処理する］チェックボックスをオンにします。

11.2.2　サードパーティTelnetクライアント（標準Windows）

この手順は，次の場合に適用されます。

32ビットオペレーティングシステム上の32ビットInternet Explorer

64ビットWindows 7，Windows 10オペレーティングシステム上の32ビットInternet Explorer

32ビットオペレーティングシステム上の32ビットFirefox

64ビットオペレーティングシステム上の64ビットInternet Explorer

64ビットオペレーティングシステム上の64ビットMicrosoft Edge

Webブラウザで使用するサードパーティTelnetクライアントを設定するには，次の手順に従います。

サードパーティTelnetクライアントを取得してインストールする。

この手順では，C:¥Program Files¥PuTTY¥putty.exeにインストールしたPuTTYクライアントを例に挙げます。PuTTYクライアントは，次のWebサイトから使用できます。

http://www.putty.org

Internet Explorer専用）Telnetを使用するInternet Explorerを有効化する。

a　Windowsレジストリをバックアップします。

b　Windowsレジストリエディタを使用して，［HKEY_LOCAL_MACHINE¥

SOFTWARE¥Microsoft¥Internet Explorer¥MAIN¥FeatureControl¥FEATURE_DISABLE_TELNET_PROTOCOL］キーに次の値を追加します。

名前

タイプ

データ

iexplore.exe

REG_DWORD

0

URL:Telnetプロトコルファイルタイプのファイル関連づけを設定する。

a　Windowsレジストリをバックアップします。

b　Windowsレジストリエディタを使用して，［HKEY_CLASSES_ROOT¥telnet¥shell¥open¥command］キーを次の値で変更します。

名前

タイプ

データ

（デフォルト）

REG_SZ

"C:¥Program Files¥PuTTY¥putty.exe" %l

%l（小文字のL）はTelnetに渡される引数で，通常はノードのIPアドレスまたは完全修飾ドメイン名。

.regファイルでは，各引用符（"）と円記号（¥）は円記号（¥）でエスケープします。

Webブラウザを再起動してから，ブラウザのアドレスバーにtelnetコマンドを入力する。

telnet://<node>

<node>はTelnetサーバーを実行するノードのIPアドレスまたは完全修飾ドメイン名です。

セキュリティ警告が表示される場合は，アクションを許可します。

Firefoxで，［今後telnetリンクは同様に処理する］チェックボックスをオンにします。

11.2.3　サードパーティTelnetクライアント（Windows on Windows）

この手順は，次の場合に適用されます。

64ビットオペレーティングシステム上の32ビットInternet Explorer（Windows 7，Windows 10以外）

64ビットオペレーティングシステム上の32ビットFirefox

Webブラウザで使用するサードパーティTelnetクライアントを設定するには，次の手順に従います。

サードパーティTelnetクライアントを取得してインストールする。

この手順では，C:¥Program Files¥PuTTY¥putty.exeにインストールしたPuTTYクライアントを例に挙げます。PuTTYクライアントは次のWebサイトから使用できます。

http://www.putty.org

Internet Explorer専用）Telnetを使用するInternet Explorerを有効化する。

a　Windowsレジストリをバックアップします。

b　Windowsレジストリエディタを使用して，［HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥Microsoft¥Internet Explorer¥MAIN¥FeatureControl¥FEATURE_DISABLE_TELNET_PROTOCOL］キーに次の値を追加します。

名前

タイプ

データ

iexplore.exe

REG_DWORD

0

URL:Telnetプロトコルファイルタイプのファイル関連づけを設定する。

a　Windowsレジストリをバックアップします。

b　Windowsレジストリエディタを使用して，［HKEY_CLASSES_ROOT¥Wow6432Node¥telnet¥shell¥open¥command］キーを次の値で変更します。

名前

タイプ

データ

（デフォルト）

REG_SZ

"C:¥Program Files¥PuTTY¥putty.exe" %l

%l（小文字のL）はTelnetに渡される引数で，通常はノードのIPアドレスまたは完全修飾ドメイン名。

.regファイルでは，各引用符（"）と円記号（¥）は円記号（¥）でエスケープします。

Webブラウザを再起動してから，ブラウザのアドレスバーにtelnetコマンドを入力する。

telnet://<node>

<node>はTelnetサーバーを実行するノードのIPアドレスまたは完全修飾ドメイン名です。

セキュリティ警告が表示される場合は，アクションを許可します。

Firefoxで，［今後telnetリンクは同様に処理する］チェックボックスをオンにします。

11.2.4　サードパーティSSHクライアント（標準WindowsおよびWindows on Windows）

この手順は，次の場合に適用されます。

32ビットまたは64ビットオペレーティングシステム上の32ビットInternet Explorer

32ビットまたは64ビットオペレーティングシステム上の32ビットFirefox

64ビットオペレーティングシステム上の64ビットInternet Explorer

64ビットオペレーティングシステム上の64ビットMicrosoft Edge

Webブラウザで使用するサードパーティSSHクライアントを設定するには，次の手順を実行します。

サードパーティSSHクライアントを取得してインストールする。

この手順では，C:¥Program Files¥PuTTY¥putty.exeにインストールしたPuTTYクライアントを例に挙げます。

PuTTYは「ssh://<node>」入力を正しく構文解析できないため，この例には入力引数から「ssh://」を取り除くスクリプトが含まれています。スクリプトC:¥Program Files¥PuTTY¥ssh.jsには，次のコマンドが含まれます。

host = WScript.Arguments(0).replace(/ssh:/,"").replace(/¥//g,"");
shell = WScript.CreateObject("WScript.Shell");
shell.Run("¥"c:¥¥Program Files¥¥PuTTY¥¥putty.exe¥" -ssh " + host);

このスクリプトはこの例のために作成されたもので，PuTTYには含まれません。

SSHプロトコルを定義する。

a　Windowsレジストリをバックアップします。

b　Windowsレジストリエディタを使用して，［HKEY_CLASSES_ROOT¥ssh］キーに次の値を追加します。

名前

タイプ

データ

（デフォルト）

REG_SZ

URL:SSH Protocol

EditFlags

REG_DWORD

2

FriendlyTypeName

REG_SZ

SSH

URL Protocol

REG_SZ

値なし

URL:SSHプロトコルファイルタイプのファイル関連づけを設定する。

a　Windowsレジストリをバックアップします。

b　Windowsレジストリエディタを使用して，［HKEY_CLASSES_ROOT¥ssh¥shell¥open¥command］キーを次の値で変更します。

名前

タイプ

データ

（デフォルト）

REG_SZ

"C:¥Windows¥System32¥WScript.exe" "C:¥Program Files¥PuTTY¥ssh.js" %l

%l（小文字のL）は完全ssh引数で，プロトコル指定が含まれます。ssh.jsスクリプトはSSHターゲットをPuTTYに渡します。

.regファイルでは，各引用符（"）と円記号（¥）は円記号（¥）でエスケープします。

Webブラウザを再起動してから，ブラウザのアドレスバーにsshコマンドを入力する。

ssh://<node>

<node>はTelnetサーバーを実行するノードのIPアドレスまたは完全修飾ドメイン名です。

セキュリティ警告が表示される場合は，アクションを許可します。

Firefoxで，［今後sshリンクは同様に処理する］チェックボックスをオンにします。

11.3　Linux上のFirefoxにTelnetまたはSSHを設定する

LinuxオペレーティングシステムにTelnetまたはSSHプロトコルを定義してから，新規プロトコルを使用するようにFirefoxを設定します。

このセクションの手順を完了するには，コンピュータの管理権限が必要です。詳細については，http://kb.mozillazine.org/Register_protocolを参照してください。

11.3.1　Linux上のFirefoxにTelnetを設定する

LinuxオペレーティングシステムでTelnetプロトコルを使用するようにFirefoxを設定するには，次の手順に従います。

Telnetプロトコルを定義する。

a　/usr/local/bin/nnmtelnetファイルを次の内容で作成します。

#!/bin/bash
#
# Linux shell script called by Firefox in response to
# telnet:// URLs for the NNMi telnet menu.
#
address=`echo $1 | cut -d : -f 2 | sed 's;/;;g'`
port=`echo $1 | cut -d : -f 3`
exec /usr/bin/xterm -e telnet $address $port

b　誰でも実行可能なスクリプト権限を設定します。

chmod 755 /usr/local/bin/nnmtelnet

Telnet用のFirefoxプリファレンスを設定する。

a　Firefoxアドレスバーに，about:configと入力します。

b　プリファレンスリスト内を右クリックし，［新規作成］をクリックしてから，［真偽値］をクリックします。

c　プリファレンス名network.protocol-handler.expose.telnetを入力します。

d　プリファレンス値falseを選択します。

新規に定義されたプロトコルを使用するようにFirefoxを設定する。

a　Telnetリンクを参照します。

リンクを含む簡易HTMLファイルを作成，またはNNMiコンソールで［アクション］＞［ノードアクセス］＞［Telnet... (クライアントから)］を使用できます。アドレスバーに直接リンクを入力しても，同じ結果にはなりません。

b　［アプリケーションの起動］ウィンドウで，［選択］をクリックしてから，/usr/local/bin/nnmtelnetを選択します。

c　［今後telnetリンクは同様に処理する］チェックボックスをオンにします。

11.3.2　Linux上のFirefoxにSSHを設定する

LinuxオペレーティングシステムでSSHプロトコルを使用するようにFirefoxを設定するには，次の手順に従います。

SSHプロトコルを定義する。

a　/usr/local/bin/nnmsshファイルを次の内容で作成します。

#!/bin/bash
#
# Linux shell script called by Firefox in response to
# ssh:// URLs for the NNMi SSH menu.
#
address=`echo $1 | cut -d : -f 2 | sed 's;/;;g'`
port=`echo $1 | cut -d : -f 3`
exec /usr/bin/xterm -e ssh $address $port

b　誰でも実行可能なスクリプト権限を設定します。

chmod 755 /usr/local/bin/nnmssh

SSH用のFirefoxプリファレンスを設定する。

a　Firefoxアドレスバーに，about:configと入力します。

b　プリファレンスリスト内を右クリックし，［新規作成］をクリックしてから，［真偽値］をクリックします。

c　プリファレンス名network.protocol-handler.expose.sshを入力します。

d　プリファレンス値falseを選択します。

新規に定義されたプロトコルを使用するようにFirefoxを設定する。

a　SSHリンクを参照します。

リンクを含む簡易HTMLファイルを作成，またはNNMiコンソールで定義した新規SSHメニュー項目を使用できます。アドレスバーに直接リンクを入力しても，同じ結果にはなりません。

b　［アプリケーションの起動］ウィンドウで，［選択］をクリックしてから，/usr/local/bin/nnmsshを選択します。

c　［今後sshリンクは同様に処理する］チェックボックスをオンにします。

11.4　Windowsレジストリを変更するファイル例

多くのNNMiユーザーがTelnetまたはSSHプロトコルを使用してNNMiコンソールから管理対象ノードにアクセスする必要がある場合は，Windowsレジストリ更新を1つ以上の.regファイルで自動化できます。このセクションには，独自の.regファイル作成の基準にできる.regファイル例が含まれます。レジストリキーは，アプリケーションとオペレーティングシステムが一致する場合と，64ビットのWindowsバージョンで32ビットのアプリケーションを実行する場合では異なるパスにあります。

詳細については，http://support.microsoft.com/kb/310516のMicrosoftの記事を参照してください。

11.4.1　nnmtelnet.regの例

このレジストリの内容例は，「11.2.1　Windowsオペレーティングシステム提供のTelnetクライアント」に適用されます。

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Internet Explorer¥MAIN¥FeatureControl¥FEATURE_DISABLE_TELNET_PROTOCOL]
"iexplore.exe"=dword:00000000
[HKEY_CLASSES_ROOT¥telnet¥shell¥open¥command]
@="¥"C:¥¥Windows¥¥system32¥¥rundll32.exe¥"
¥"C:¥¥Windows¥¥system32¥¥url.dll¥",TelnetProtocolHandler %l"

11.4.2　nnmputtytelnet.regの例

このレジストリの内容例は，「11.2.2　サードパーティTelnetクライアント（標準Windows）」に適用されます。

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Internet Explorer¥MAIN¥FeatureControl¥FEATURE_DISABLE_TELNET_PROTOCOL]
"iexplore.exe"=dword:0c0000000
[HKEY_CLASSES_ROOT¥telnet¥shell¥open¥command]
@="¥"C:¥¥Program Files¥¥PuTTY¥¥putty.exe¥" %l"

11.4.3　nnmtelnet32on64.regの例

このレジストリの内容例は，「11.2.3　サードパーティTelnetクライアント（Windows on Windows）」に適用されます。

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥Microsoft¥Internet Explorer¥MAIN¥FeatureControl¥FEATURE_DISABLE_TELNET_PROTOCOL]
"iexplore.exe"=dword:00000000
[HKEY_CLASSES_ROOT¥Wow6432Node¥telnet¥shell¥open¥command]
@="¥"C:¥¥Program Files¥¥PuTTY¥¥putty.exe¥" %l"

11.4.4　nnmssh.regの例

このレジストリの内容例は，「11.2.4　サードパーティSSHクライアント（標準WindowsおよびWindows on Windows）」に適用されます。

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT¥ssh]
@="URL:ssh Protocol"
"EditFlags"=dword:00000002
"FriendlyTypeName"="Secure Shell"
"URL Protocol"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT¥ssh¥shell¥open¥command] @="¥"C:¥¥Windows¥¥System32¥¥WScript.exe¥" ¥"c:¥¥Program Files¥¥PuTTY¥¥ssh.js¥" %l"

12　NNMiとLDAPによるディレクトリサービスの統合

この章では，NNMiとディレクトリサービスを統合することで，ユーザー名，パスワード，および任意でNNMiユーザーグループの割り当ての保存場所を統合する方法について説明します。

12.1　NNMiユーザーのアクセス情報と設定の方法

NNMiユーザーは，次の項目によって定義されます。

ユーザー名は，NNMiユーザーを一意に識別します。ユーザー名によってNNMiへのアクセスが許可され，インシデント割り当てを受け取ることができます。

パスワードは，ユーザー名と関連づけられ，NNMiコンソールまたはNNMiコマンドへのアクセスを制御するために使用されます。

NNMiユーザーグループメンバーシップによって，提供する情報およびNNMiコンソールでユーザーが実行可能なアクションのタイプを制御します。ユーザーグループメンバーシップに従って，ユーザーが使用可能なNNMiコマンドの制御も行われます。

重要

お使いの機器がSNMPv1またはSNMPv2cの場合，次の点にご注意ください。

SNMPv1およびSNMPv2cは，クリアテキストで情報パケットを送ります。

セキュアな環境にするため，お使いの機器から発信されるSNMPトラップや情報の集まりが流れるように，SNMPv3を使用するか，またはファイアウォールコントロールなどの保護を追加してください。

NNMiには，NNMiユーザーアクセス情報の保存先として幾つかの方法が用意されています。

設定の方法ごとにNNMiユーザーアクセス情報を保存するデータベースを，次に示します。

表12‒1　ユーザー情報の保存オプション

モード

ユーザーアカウント

ユーザーグループ

ユーザーグループメンバーシップ

内部（オプション1）

NNMi

NNMi

NNMi

混合（オプション2）

混合（NNMiのアカウント名，LDAPのアカウントのパスワード）

NNMi

NNMi

外部（オプション3）

ディレクトリサービス

両方

ディレクトリサービス

NNMiは，LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）を使用してディレクトリサービスと通信します。NNMiでLDAPを使用する場合は，表に示す次のどちらかの方法を使用します。

混合モード（元の名称は「オプション2」）：NNMiユーザー情報の一部をNNMiデータベースに，一部をディレクトリサービスに格納します。

混合モードを使用するには，ユーザー名，ユーザーグループ，およびユーザーグループのマッピングをNNMiデータベースに格納し，ユーザー名とパスワード（ユーザーアカウントの定義）をディレクトリサービスに格納するように設定します。つまり，アカウント名の情報はNNMiとLDAPの両方に格納する必要がありますが，アカウントのパスワードはLDAPだけに格納します。

外部モード（元の名称は「オプション3」）：すべてのNNMiユーザー情報をディレクトリサービスに格納します。

外部モードを使用する場合は，すべてのユーザーアカウント情報がLDAPを使用して格納されますので，NNMiにユーザーアカウント情報を追加する必要はありません。

混合モードを使用して新規ユーザーアカウントを追加するか既存アカウントを修正する場合は，［ディレクトリサービスアカウント］のチェックボックスを選択する必要があります。ユーザーアカウントを設定する際に，内部モード，混合モードおよび外部モードを組み合わせて使用する方法として，一部のユーザーについては［ディレクトリサービスアカウント］を選択し，またほかのユーザーについては選択しないという設定は避けてください。このような設定は，サポート対象外です。

12.1.1　内部モード：NNMiデータベースにすべてのNNMiユーザー情報を保存

NNMiは，すべてのユーザーアクセス情報を取得するためにNNMiデータベースにアクセスします。それらの情報は，NNMi管理者がNNMiコンソールで定義およびメンテナンスします。ユーザーアクセス情報は，NNMiにとってローカルの情報となります。NNMiはディレクトリサービスにアクセスしません。また，NNMiはLDAP設定ファイルから情報を取得するように設定されていません。

この方法での情報フローを次の図に示します。この情報フローは，次のような状況に適しています。

NNMiユーザーの数が少ない。

ディレクトリサービスを使用していない。

図12‒1　内部モードのNNMiユーザーサインインの情報フロー

12.1.2　混合モード：一部のNNMiユーザー情報をNNMiデータベースに，一部のNNMiユーザー情報をディレクトリサービスに保存

NNMiは，ユーザー名とパスワードを取得するためにディレクトリサービスにアクセスします。それらの情報は，NNMiの外部で定義され，ほかのアプリケーションでも使用できます。ユーザーからNNMiユーザーグループへのマッピングは，NNMiコンソールでメンテナンスします。NNMiユーザーアクセス情報の設定およびメンテナンスは，次で説明するように共同で行われます。

ディレクトリサービス管理者は，ディレクトリサービス内のユーザー名とパスワードをメンテナンスします。

NNMi管理者は，（ディレクトリサービスで定義されている）ユーザー名，ユーザーグループ定義，ユーザーグループのマッピングをNNMiコンソールで入力します。

NNMi管理者は，NNMiに対するユーザー名のディレクトリサービスデータベーススキーマを記述するNNMiのLDAP設定ファイルを設定します。

次の図のコマンドラインは，NNMiがNNMiユーザーグループ情報をディレクトリサービスから引き出さないことを示しています。

ユーザー名は，2か所で入力する必要があるため，両方の場所でユーザー名のメンテナンスを行う必要があります。

図12‒2　混合モードのNNMiユーザーサインインの情報フロー

この図では，この方法での情報フローを示しています。この情報フローは，次のような状況に適しています。

NNMiユーザーの数が少なく，ディレクトリサービスを使用できる。

ユーザーグループの変更ごとにディレクトリサービスの変更を必要とするのではなく，NNMi管理者がユーザーグループを管理する。

ディレクトリサービスのグループ定義を使用できる。

ユーザー名とパスワードを保存するディレクトリサービスとの統合に関する詳細については，この章の以降の説明と，NNMiヘルプの「NNMiアクセスを制御するためのLightweight Directory Access Protocol (LDAP)」を参照してください。

12.1.3　外部モード：すべてのNNMiユーザー情報をディレクトリサービスに保存

NNMiは，すべてのユーザーアクセス情報を取得するためにディレクトリサービスにアクセスします。それらの情報は，NNMiの外部で定義され，ほかのアプリケーションが使用できます。1つ以上のディレクトリサービスグループでのメンバーシップで，ユーザーのNNMiユーザーグループが決まります。

NNMiユーザーアクセス情報の設定およびメンテナンスは，次で説明するように共同で行われます。

ディレクトリサービス管理者は，ディレクトリサービス内のユーザー名，パスワード，グループメンバーシップをメンテナンスします。

NNMi管理者は，ディレクトリサービスグループをNNMiユーザーグループにNNMiコンソールでマッピングします。

NNMi管理者は，NNMiに対するユーザー名およびグループのディレクトリサービスデータベーススキーマを記述するNNMiのLDAP設定ファイルを設定します。

次の図に，この方法での情報フローを示します。これは，NNMiにアクセスする必要があるユーザーで構成されるユーザーグループを含めるようにディレクトリサービスを変更できる環境に適しています。

図12‒3　外部モードのNNMiユーザーサインインの情報フロー

この方法は混合モードの例を拡張した形態であるため，次の設定プロセスを推奨します。

ディレクトリサービスからNNMiユーザー名とパスワードを取得するよう設定して検証する。

ディレクトリサービスからNNMiユーザーグループを取得するよう設定する。

すべてのユーザー情報を保存するディレクトリサービスとの統合に関する詳細については，この章の以降の説明と，NNMiヘルプの「NNMiアクセスを制御するためのLightweight Directory Access Protocol (LDAP)」を参照してください。

12.2　ディレクトリサービスへのアクセスを設定する

ディレクトリサービスへのアクセスは，nms-auth-config.xmlファイルで設定できます。

このファイルは，次の場所にあります。

Windowsの場合：%NnmDataDir%nmsas¥NNM¥conf

Linuxの場合：$NnmDataDir/nmsas/NNM/conf

デフォルトでは，この場所にあるnms-auth-config.xmlファイルにはLDAP設定に必要なXMLエレメントは含まれていません。

必要なすべてのXMLエレメントをこのファイルに手動で追加するには，このセクションの手順に従います。

NNMiによって，参照用のサンプルnms-auth-config.xmlファイルが別の場所に格納されます。

サンプルnms-auth-config.xmlファイルは次の場所にあります。

Windowsの場合：%NnmInstallDir%newconfig¥HPOvNnmAS¥nmsas¥conf

Linuxの場合：$NnmInstallDir/newconfig/HPOvNnmAS/nmsas/conf

ヒント

サンプルnms-auth-config.xmlファイルから<ldapLogin>エレメント全体をコピーし，必要な変更を加えることもできます。

nms-auth-config.xmlファイルの詳細については，「12.6　LDAP設定ファイルリファレンス」を参照してください。

ディレクトリサービスの一般的な構造の詳細については，「12.3　ディレクトリサービスのクエリー」を参照してください。

「混合モード」の設定の場合は，次のタスクを実行します。

12.2.1　タスク1：現在のNNMiユーザー情報をバックアップする

12.2.2　タスク2：（任意）ディレクトリサービスへのセキュア接続を設定する

12.2.3　タスク3：ディレクトリサービスからのユーザーアクセスを設定する

12.2.4　タスク4：ユーザー名とパスワードの設定をテストする

12.2.9　タスク9：クリーンアップしてNNMiの予期せぬアクセスを防止する

12.2.10　タスク10：（任意）ユーザーグループをセキュリティグループにマッピングする

「外部モード」の設定の場合は，次のタスクを実行します。

12.2.1　タスク1：現在のNNMiユーザー情報をバックアップする

12.2.2　タスク2：（任意）ディレクトリサービスへのセキュア接続を設定する

12.2.3　タスク3：ディレクトリサービスからのユーザーアクセスを設定する

12.2.4　タスク4：ユーザー名とパスワードの設定をテストする

12.2.5　タスク5：（「外部モード」の設定だけ）ディレクトリサービスからのグループの取得を設定する

メモ

ディレクトリサービスにNNMiユーザーグループを保存する場合は，NNMiユーザーグループによってディレクトリサービスを設定する必要があります。詳細については，「12.4　NNMiユーザーグループを保存するディレクトリサービスの設定」を参照してください。

12.2.6　タスク6：（「外部モード」の設定だけ）ディレクトリサービスグループをNNMiユーザーグループにマッピングする

12.2.7　タスク7：（「外部モード」の設定だけ）NNMiユーザーグループ設定をテストする

12.2.8　タスク8：（「外部モード」の設定だけ）インシデント割り当てのNNMiユーザーグループを設定する

12.2.9　タスク9：クリーンアップしてNNMiの予期せぬアクセスを防止する

12.2.10　タスク10：（任意）ユーザーグループをセキュリティグループにマッピングする

12.2.1　タスク1：現在のNNMiユーザー情報をバックアップする

NNMiデータベースのユーザー情報をバックアップします。

nnmconfigexport.ovpl -c account -u <user> -p <password> -f NNMi_database_accounts.xml

12.2.2　タスク2：（任意）ディレクトリサービスへのセキュア接続を設定する

ディレクトリサービスでSecure Socket Layer（SSL）を使用する必要がある場合は，「10.3.8　ディレクトリサービスへのSSL接続を設定する」の説明に従って，自社の証明書をNNMiトラストストアーにインポートします。

12.2.3　タスク3：ディレクトリサービスからのユーザーアクセスを設定する

「混合モード」および「外部モード」の場合のみ次のタスクを実行します。ディレクトリサービスに応じた適切な手順に従ってください。

次のディレクトリに移動します。

Windowsの場合：%NnmDataDir%nmsas¥NNM¥conf

Linuxの場合：$NnmDataDir/nmsas/NNM/conf

NNMiに付属するnms-auth-config.xmlファイルをバックアップしてから，そのファイルを任意のテキストエディタで開きます。

次のエレメントの値を指定します。

ヒント

NNMiによって，参照用のサンプルnms-auth-config.xmlファイルが別の場所に格納されます。 サンプルnms-auth-config.xmlファイルは次の場所にあります。

Windowsの場合：%NnmInstallDir%newconfig¥HPOvNnmAS¥nmsas¥conf

Linuxの場合：$NnmInstallDir/newconfig/HPOvNnmAS/nmsas/conf

サンプルnms-auth-config.xmlファイルから<ldapLogin>エレメント全体をコピーし，必要な変更を加えることもできます。

表12‒2　nms-auth-config.xmlファイルのldapLoginセクションのエレメント

<enabled>

</enabled>

trueに設定してnms-auth-config.xmlファイルの使用を指定します。デフォルトでは，falseに設定されています。

<userRoleFilterList>

</userRoleFilterList>

NNMiユーザーがインシデントを割り当てることのできるNNMiロールを指定します。

すべてのオペレータ，管理者，およびゲストにインシデントを 割り当てるには，次を追加します。

<userRoleFilterList>
admin guest level2 level1
</userRoleFilterList>

<connectTimeLimit>

</connectTimeLimit>

接続のタイムアウト値をミリ秒単位で指定します。デフォルト値は10000（10秒）です。NNMiユーザーのサインイン中にタイムアウトになる場合は，この値を増やします。

例：<connectTimeLimit>10000</connectTimeLimit>

<searchTimeLimit>

</searchTimeLimit>

検索のタイムアウト値をミリ秒単位で指定します。デフォルト値は30000（30秒）です。NNMiユーザーのサインイン中にタイムアウトになる場合は，この値を増やします。

例：<searchTimeLimit>30000</searchTimeLimit>

<server>

すべてのLDAP設定情報を含むコンテナエレメント。

<host>

</host>

LDAPサーバーのURLとポート番号。

例：

HTTPを使用する場合：

ldap://hostname.domain.com:389

HTTPSを使用する場合：

ldaps://hostname.domain.com:636

注：HTTPを使用する場合は，ldap://と指定してください。HTTPSを使用する場合は，ldap://またはldaps://と指定してください。

<secure>

</secure>

HTTPSを使用する場合は，trueに設定します。HTTPSを使用しない場合は，falseに設定します。

</server>

注：serverエレメントは，冗長化されたLDAPサーバー構成で，複数台から同じ情報が取得できる場合，複数指定することができます。その場合，上に書いた接続先から順に接続を試行します。

<bindCredential>

バインド資格証明が含まれているコンテナエレメント（匿名ログオンをサポートしていないディレクトリサービスでは必須）。

<bindDN>

</bindDN>

バインドDNを指定します。

<bindCredential>

</bindCredential>

バインドDNのパスワードを暗号化された形式で指定します。

"nnmldap.ovpl -encrypt <mypassword>"コマンドを実行してパスワードを暗号化します。

</bindCredential>

<users>

すべてのユーザー設定情報が含まれているコンテナエレメント。

<userSearch>

ユーザーを検索するための設定情報が含まれているコンテナエレメント。

<userSearch></userSearch>の設定は1つだけ設定してください。複数設定することはサポートしていません。

<base>

</base>

例：

Active Directoryの場合：

<base> CN={0} </base>

その他のLDAP技術の場合：

<base> SAMAccountName={0} </base>

<baseContextDN>

</baseContextDN>

Active Directoryの場合，ディレクトリサービスのドメインでユーザーレコードを保存する部分を指定します。

例：

Active Directoryの場合：

OU=Users,OU=Accounts,DC=mycompany,DC=com

その他のLDAP技術の場合：

ou=People,o=example.com

</userSearch>

</users>

注：混合モードの場合は，<roleSearch></roleSearch>を次のように1つだけ設定してから，手順4を実行してください。

<roleSearch>
   <roleBase></roleBase>
   <roleContextDN></roleContextDN>
</roleSearch>

nms-auth-config.xmlファイル（%NnmDataDir%nmsas¥NNM¥conf（Windows）または$NnmDataDir/nmsas/NNM/conf（Linux））の編集後，次のコマンドを実行します。

Windowsの場合：

%NnmInstallDir%bin¥nnmldap.ovpl -reload

Linuxの場合：

$NnmInstallDir/bin/nnmldap.ovpl -reload

12.2.4　タスク4：ユーザー名とパスワードの設定をテストする

LDAP設定ファイルで，テスト用にdefaultRoleをguestと設定する。

この値はいつでも変更できます。

nms-auth-config.xmlファイルで，次の内容をusersearchエレメントよりも前に追加します。

<defaultRoles>

<role>guest</role>

</defaultRoles>

LDAP設定ファイルを保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiにLDAP設定ファイルを再読み込みさせる。

nnmldap.ovpl -reload

ディレクトリサービスで定義されているユーザー名とパスワードを使用して，NNMiコンソールにサインインする。

このテストは，NNMiデータベースでまだ定義されていないユーザー名を使用して実行してください。

NNMiコンソールのタイトルバーで，ユーザー名とNNMiロール（ゲスト）を確認する。

ユーザーサインインが正しく動作したら，このタスクの手順8.に進みます。

ユーザーサインインが正しく動作しない場合は，次は手順6.に進みます。

各テストのあとで，NNMiコンソールからサインアウトしてセッション資格証明をクリアします。

次のコマンドを実行し，あるユーザーの設定をテストする。

nnmldap.ovpl -diagnose <NNMi_user>

<NNMi_user>は，ディレクトリサービスで定義したNNMiユーザーのサインイン名で置き換えます。

コマンド出力を検討し，適切に応答します。推奨事項は次のとおりです。

「12.2.3　タスク3：ディレクトリサービスからのユーザーアクセスを設定する」が正常に完了したことを確認します。

「12.3.4　ユーザー識別」の詳細な設定プロセスに従います。

メモ

混合モードの場合，次のようなメッセージが出力されますが，混合モードではLDAPグループを参照しないため，動作に問題ありません。次のメッセージは無視してください。

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NOTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!  このユーザー識別名のLDAPグループが見つかりません。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NOTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!  LDAPの設定が誤っているようです。詳細は、上記を参照してください。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NNMiコンソールへのサインイン時に期待する結果が表示されるまで，手順1.から手順5.を繰り返す。

サインインできたら，設定方法を選択する。

NNMiユーザーグループメンバーシップをNNMiデータベースに保存する（「混合モード」の設定）場合は，「12.2.9　タスク9：クリーンアップしてNNMiの予期せぬアクセスを防止する」に進みます。

NNMiユーザーグループメンバーシップをディレクトリサービスに保存する（「外部モード」の設定）場合は，次はタスク5に進みます。

12.2.5　タスク5：（「外部モード」の設定だけ）ディレクトリサービスからのグループの取得を設定する

このタスクは，「外部モード」の場合に実行します。ディレクトリサービスに応じた適切な手順に従ってください。

次のディレクトリに移動します。

Windowsの場合：%NnmDataDir%nmsas¥NNM¥conf

Linuxの場合：$NnmDataDir/nmsas/NNM/conf

nms-auth-config.xmlファイルのバックアップを作成し，このファイルをテキストエディタで開きます。

次のエレメントの値を指定します。

ヒント

NNMiによって，参照用のサンプルnms-auth-config.xmlファイルが別の場所に格納されます。 サンプルnms-auth-config.xmlファイルは次の場所にあります。

Windowsの場合：%NnmInstallDir%newconfig¥HPOvNnmAS¥nmsas¥conf

Linuxの場合：$NnmInstallDir/newconfig/HPOvNnmAS/nmsas/conf

サンプルnms-auth-config.xmlファイルから<ldapLogin>エレメント全体をコピーし，必要な変更を加えることもできます。

表12‒3　nms-auth-config.xmlファイルのldapLoginセクションのエレメント

<roleSearch>

ユーザーロール情報が含まれているプレースホルダーエレメント。

<roleSearch></roleSearch>の設定は1つだけ設定してください。複数設定することはサポートしていません。

<roleBase>member= {1}

</roleBase>

memberを，ディレクトリサービスドメインのディレクトリサービスユーザーIDを保存するグルー プ属性の名前で置き換えます。

<roleContextDN>

</roleContextDN>

ディレクトリサーバードメインの中でグループレコードを保存する部分を指定します。

形式は，ディレクトリサービスの属性名と値のカンマ区切りリストです。

例：

Active Directoryの場合：

CN=Users,DC=ldapserver,DC=mycompany,DC=com

その他のLDAP技術の場合：

ou=Groups,o=example.com

</roleSearch>

ファイルを保存します。

次のコマンドを実行します。

nnmldap.ovpl -reload

12.2.6　タスク6：（「外部モード」の設定だけ）ディレクトリサービスグループをNNMiユーザーグループにマッピングする

NNMiコンソールで，定義済みのNNMiユーザーグループをディレクトリサービスのユーザーグループにマッピングする。

［ユーザーグループ］ビューを開きます。

［設定］ワークスペースで［セキュリティ］を展開してから［ユーザーグループ］をクリックします。

［admin］行をダブルクリックします。

［ディレクトリサービス名］フィールドに，NNMi管理者のディレクトリサービスグループの完全識別名を入力します。

［保存して閉じる］をクリックします。

guest，level1，level2の行ごとに手順bから手順dを繰り返します。

このマッピングによって，NNMiコンソールにアクセスできるようになります。NNMiコンソールにアクセスするすべてのユーザーは，この手順で指定した，定義済みのNNMiユーザーグループのうちどれかにマッピングされているディレクトリサービスグループに含まれている必要があります。

ディレクトリサービスで1人以上のNNMiユーザーを含むそのほかのグループに，NNMiコンソールで新しいユーザーグループを作成する。

［ユーザーグループ］ビューを開きます。

［設定］ワークスペースで［セキュリティ］を展開してから［ユーザーグループ］をクリックします。

［新規作成］をクリックしてから，グループの情報を入力します。

　−［名前］は一意の値に設定します。短い名前にすることをお勧めします。

　−［表示名］は，ユーザーに表示される値に設定します。

　−［ディレクトリサービス名］は，ディレクトリサービスグループの完全識別名に設定します。

　−［説明］は，このNNMiユーザーグループの目的を説明するテキストに設定します。

［保存して閉じる］をクリックします。

NNMiユーザーのディレクトリサービスグループごとに手順bと手順cを繰り返します。

このマッピングによって，NNMiコンソールのトポロジオブジェクトにアクセスできるようになります。各ディレクトリサービスグループは，複数のNNMiユーザーグループにマッピングできます。

12.2.7　タスク7：（「外部モード」の設定だけ）NNMiユーザーグループ設定をテストする

NNMiのLDAP設定ファイル（nms-auth-config.xmlファイル）を保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiにLDAP設定ファイルを再読み込みさせる。

nnmldap.ovpl -reload

ディレクトリサービスで定義されているユーザー名とパスワードを使用して，NNMiコンソールにサインインする。

NNMiデータベースでまだ定義されていないで，admin，level1，level2のNNMiユーザーグループにマッピングされているディレクトリサービスグループのメンバーであるユーザー名で，このテストを実行します。

ユーザー名とNNMiロール（［ユーザーグループ］ビューの［表示名］フィールドで定義したもの）をNNMiコンソールのタイトルバーで，確認する。

ユーザーサインインが正しく動作したら，タスク8に進みます。

ユーザーサインインが正しく動作しない場合は，次は手順5.に進みます。

各テストのあとで，NNMiコンソールからサインアウトしてセッション資格証明をクリアします。

次のコマンドを実行し，ユーザーの設定をテストする。

nnmldap.ovpl -diagnose <NNMi_user>

<NNMi_user>は，ディレクトリサービスで定義したNNMiユーザーのサインイン名で置き換えます。

コマンド出力を検討し，適切に応答します。推奨事項は次のとおりです。

「12.2.5　タスク5：（「外部モード」の設定だけ）ディレクトリサービスからのグループの取得を設定する」が正常に完了したことを確認します。

定義済みのNNMiユーザーグループごとに，「12.2.6　タスク6：（「外部モード」の設定だけ）ディレクトリサービスグループをNNMiユーザーグループにマッピングする」が正常に完了したことを確認します。

「12.3.5　ユーザーグループ識別」の詳細な設定プロセスに従います。

NNMiコンソールへのサインイン時に期待する結果が表示されるまで，手順1.から手順4.を繰り返す。

12.2.8　タスク8：（「外部モード」の設定だけ）インシデント割り当てのNNMiユーザーグループを設定する

ディレクトリサービスで定義されているユーザー名とパスワードを使用して，NNMiコンソールにサインインする。

任意のインシデントビューでインシデントを選択し，［アクション］＞［割り当て］＞［インシデントの割り当て］をクリックする。

userRoleFilterListパラメーターによって指定されている各NNMiロールのユーザーに，インシデントを割り当てることができることを確認します。

12.2.9　タスク9：クリーンアップしてNNMiの予期せぬアクセスを防止する

（任意）LDAP設定ファイルで，defaultRoleパラメーターの値を変更するか，またはコメントにする。

defaultRoleパラメーターの値を変更した，またはコメントにした場合は，次のコマンドを実行して，NNMi にLDAP設定ファイルを再読み込みさせてください。

nnmldap.ovpl -reload

（「混合モード」の設定だけ）NNMiデータベースにユーザーグループメンバーシップを保存するには，次の手順を実行して，NNMiデータベースのユーザーアクセス情報をリセットする。

既存のユーザーアクセス情報すべてを削除します（［ユーザーアカウント］ビューのすべての行を削除します）。

詳細については，NNMiヘルプの「ユーザーアカウントを削除する」を参照してください。

NNMiユーザーごとに，ユーザー名の［ユーザーアカウント］ビューに新しいオブジェクトを作成します。

　−［名前］フィールドに，ディレクトリサービスに定義されているユーザー名を入力します。

　−［ディレクトリサービスアカウント］チェックボックスを選択します。

　−パスワードは指定しないでください。

詳細については，NNMiヘルプの「ユーザーアカウントタスク」を参照してください。

NNMiユーザーごとに，1つ以上のNNMiユーザーグループにユーザーアカウントをマッピングします。

詳細については，NNMiヘルプの「ユーザーアカウントをユーザーグループにマップする ([ユーザーアカウントのマッピング] フォーム)」を参照してください。

インシデント所有権を更新して，各割り当てインシデントが有効なユーザー名と関連づけられるようにします。

詳細については，NNMiヘルプの「インシデント割り当てを管理する」を参照してください。

（「外部モード」の設定だけ）ディレクトリサービスからのユーザーグループメンバーシップを使用するには，次の手順を実行して，NNMiデータベースのユーザーアクセス情報をリセットする。

既存のユーザーアクセス情報すべてを削除します（［ユーザーアカウント］ビューのすべての行を削除します）。

詳細については，NNMiヘルプの「ユーザーアカウントを削除する」を参照してください。

インシデント所有権を更新して，各割り当てインシデントが有効なユーザー名と関連づけられるようにします。

詳細については，NNMiヘルプの「インシデント割り当てを管理する」を参照してください。

12.2.10　タスク10：（任意）ユーザーグループをセキュリティグループにマッピングする

詳細については，NNMiヘルプの「セキュリティグループマッピングタスク」を参照してください。

12.3　ディレクトリサービスのクエリー

NNMiは，LDAPを使用してディレクトリサービスと通信します。NNMiが要求を送信すると，ディレクトリサービスは保存されている情報を返します。NNMiは，ディレクトリサービスに保存されている情報を変更できません。

12.3.1　ディレクトリサービスアクセス

LDAPは，次の形式でディレクトリサービスに対してクエリーを実行します。

ldap://<directory_service_host>:<port>/<search_string>

ldapはプロトコル指定子です。この指定子は，ディレクトリサービスへの標準接続とSSL接続の両方で使用してください。

<directory_service_host>は，ディレクトリサービスをホストするコンピュータの完全修飾名です。

<port>は，LDAP通信でディレクトリサービスが使用するポートです。非SSL接続のデフォルトポートは389です。SSL接続のデフォルトポートは636です。

<search_string>には要求情報が指定されます。詳細については，「12.3.2　ディレクトリサービスの情報」と，次のサイトにあるRFC 1959「An LDAP URL Format」を参照してください。

http://www.ietf.org/rfc/rfc1959.txt

WebブラウザでLDAPクエリーをURLとして入力し，アクセス情報が正しく，検索文字列の構造が正しいことを確認できます。

ディレクトリサービス（例えば，Active Directory）が匿名アクセスを許可しない場合，そのディレクトリはWebブラウザからのLDAPクエリーを拒否します。この場合は，サードパーティ製のLDAPブラウザ（Apache Directory Studioに含まれるLDAPブラウザなど）を使用し，設定パラメーターの有効性を検証できます。

12.3.2　ディレクトリサービスの情報

ディレクトリサービスには，ユーザー名，パスワード，およびグループメンバーシップなどの情報が保存されています。ディレクトリサービス内の情報にアクセスするには，情報の保存場所を参照する識別名を知っている必要があります。サインインアプリケーションの場合の識別名は，可変情報（ユーザー名など）と固定情報（ユーザー名の保存場所など）の組み合わせです。識別名を構成するエレメントは，ディレクトリサービスの構造と内容によって決まります。

次の例は，USERS-NNMi-Adminというユーザーグループの場合に考えられる定義を示しています。このグループは，NNMiへの管理アクセス権を持つディレクトリサーバーのユーザーIDのリストで構成されます。次の情報は，これらの例に関係しています。

Active Directoryの例は，Windowsオペレーティングシステムの場合です。

ほかのディレクトリサービスの例は，Linuxオペレーティングシステムの場合です。

それぞれの例に示すファイルは，LDIF（lightweight directory interchange format）ファイルの一部です。LDIFファイルによって，ディレクトリサービスの情報を共有できます。

それぞれの例の図は，ディレクトリサービスドメインをグラフィカルに表現したものです。この図は，引用したLDIFファイルに含まれる情報を拡張して表示したものです。

Active Directoryの情報構造例

この例での関心の対象は次の項目です。

ユーザーJohn Doeの識別名：

CN=john.doe@example.com,OU=Users,OU=Accounts,DC=example,DC=com

USERS-NNMi-Adminグループの識別名：

CN=USERS-NNMi-Admin,OU=Groups,OU=Accounts,DC=example,DC=com

ディレクトリサービスユーザーIDを保存するグループ属性：member

LDIFファイルの引用例：

groups |USERS-NNMi-Admin
dn: CN=USERS-NNMi-Admin,OU=Groups,OU=Accounts,DC=example,DC=com
cn: USERS-NNMi-Admin
description: Group of users for NNMi administration.
member: CN=john.doe@example.com,OU=Users,OU=Accounts,
  DC=example,DC=com
member: CN=chris.smith@example.com,OU=Users,OU=Accounts,
  DC=example,DC=com

次の図に，このディレクトリサービスドメインの例を示します。

図12‒4　Active Directoryのドメイン例

ほかのディレクトリサービスの情報構造例

この例での関心の対象は次の項目です。

ユーザーJohn Doeの識別名：

uid=john.doe@example.com,ou=People,o=example.com

USERS-NNMi-Adminグループの識別名：

cn=USERS-NNMi-Admin,ou=Groups,o=example.com

ディレクトリサービスユーザーIDを保存するグループ属性：member

LDIFファイルの引用例：

groups |USERS-NNMi-Admin
dn: cn=USERS-NNMi-Admin,ou=Groups,o=example.com
cn: USERS-NNMi-Admin
description: Group of users for NNMi administration.
member: uid=john.doe@example.com,ou=People,o=example.com
member: uid=chris.smith@example.com,ou=People,o=example.com

図12‒5　ほかのディレクトリサービスのドメインの例

12.3.3　ディレクトリサービス管理者が所有する情報

「表12‒4　ディレクトリサービスからユーザー名およびパスワードを取得する場合の情報」および「表12‒5　ディレクトリサービスからグループメンバーシップを取得する場合の情報」に，LDAPを使用してディレクトリサービスにアクセスするようにNNMiを設定する前に，ディレクトリサービス管理者から入手する情報を示します。

ユーザー名とパスワードについてだけディレクトリサービスを使用する場合（「混合モード」の設定）は，「表12‒4　ディレクトリサービスからユーザー名およびパスワードを取得する場合の情報」の情報を収集します。

すべてのNNMiアクセス情報についてディレクトリサービスを使用する場合（「外部モード」の設定）は，「表12‒4　ディレクトリサービスからユーザー名およびパスワードを取得する場合の情報」および「表12‒5　ディレクトリサービスからグループメンバーシップを取得する場合の情報」の情報を収集します。

表12‒4　ディレクトリサービスからユーザー名およびパスワードを取得する場合の情報

情報

Active Directory例

そのほかのディレクトリサービス例

ディレクトリサービスをホストするコンピュータの完全修飾名

directory_service_host.example.com

LDAP通信でディレクトリサービスが使用するポート

非SSL接続の場合は389

SSL接続の場合は636

ディレクトリサービスでのSSL接続情報

SSL接続が必要な場合は，会社のトラストストアー証明書のコピーを取得し，「10.3.8　ディレクトリサービスへのSSL接続を設定する」を参照します。

ディレクトリサービスに保存される1つのユーザー名の識別名（ディレクトリサービスドメインを示す）

CN=john.doe@example.com,

OU=Users,OU=Accounts,

DC=example,DC=com

uid=john.doe@example.com,

ou=People,o=example.com

表12‒5　ディレクトリサービスからグループメンバーシップを取得する場合の情報

情報

Active Directory例

そのほかのディレクトリサービス例

ユーザーが割り当てられているグループを識別する識別名

memberOfユーザー属性でグループを識別します。

ou=Groups,o=example.com

cn=USERS-NNMi-*,

ou=Groups,o=example.com

グループ内のユーザーを識別する方法

CN=john.doe@example.com,

OU=Users,OU=Accounts,

DC=example,DC=com

CN=john.doe@example.com

cn=john.doe@example.com,

ou=People,o=example.com

cn=john.doe@example.com

ディレクトリサービスユーザーIDを保存するグループ属性

member

member

NNMiアクセスに適用するディレクトリサービスのグループの名前

CN=USERS-NNMi-Admin,

OU=Groups,OU=Accounts,

DC=example,DC=com

CN=USERS-NNMi-Level2,

OU=Groups,OU=Accounts,

DC=example,DC=com

CN=USERS-NNMi-Level1,

OU=Groups,OU=Accounts,

DC=example,DC=com

CN=USERS-NNMi-Client,

OU=Groups,OU=Accounts,

DC=example,DC=com

CN=USERS-NNMi-Guest,

OU=Groups,OU=Accounts,

DC=example,DC=com

cn=USERS-NNMi-Admin,

ou=Groups,o=example.com

cn=USERS-NNMi-Level2,

ou=Groups,o=example.com

cn=USERS-NNMi-Level1,

ou=Groups,o=example.com

cn=USERS-NNMi-Client,

ou=Groups,o=example.com

cn=USERS-NNMi-Guest,

ou=Groups,o=example.com

12.3.4　ユーザー識別

ユーザー識別は，「混合モード」および「外部モード」に適用されます。

ユーザー識別のための識別名は，1人のユーザーをディレクトリサービスで特定するための完全に修飾する方法です。NNMiは，ユーザー識別名をLDAP要求でディレクトリサービスに渡します。

LDAP設定ファイルにおけるユーザー識別名は，nms-auth-config.xmlファイル内の<base>エレメントと<baseContextDN>エレメントを連結したものです。ディレクトリサービスによって返されたパスワードが，NNMiコンソールにユーザーが入力したサインインパスワードと一致する場合，ユーザーサインインが続行されます。

「混合モード」の場合は，次の情報が適用されます。

NNMiコンソールアクセスの場合，NNMiは次の情報を検討し，できるだけ高い権限をユーザーに与えます。

　−LDAP設定ファイルのdefaultRoleパラメーターの値

　−NNMiコンソールで定義済みのNNMiユーザーグループでの，このユーザーのメンバーシップ

NNMiトポロジオブジェクトアクセスの場合，NNMiは，NNMiコンソールでこのユーザーが属するNNMiユーザーグループのセキュリティグループマッピングに従ってアクセス権を与えます。

「外部モード」の場合は，次の情報が適用されます。

NNMiコンソールアクセスの場合，NNMiは次の情報を基に，できるだけ高い権限をユーザーに与えます。

　−LDAP設定ファイルのdefaultRoleパラメーターの値

　−NNMiコンソールで定義済みのNNMiユーザーグループにマッピングされている（［ディレクトリサービス名］フィールド）ディレクトリサービスグループでの，このユーザーのメンバーシップ

NNMiトポロジオブジェクトアクセスの場合，NNMiは，このユーザーがディレクトリサービス（NNMiコンソールでNNMiユーザーがマッピングされている）で属するグループのセキュリティグループマッピングに従ってアクセス権を与えます。

Active Directoryでのユーザー識別例

nms-auth-config.xmlファイルの内容が<base>CN={0}</base><baseContextDN>OU=Users,OU=Accounts,DC=example,DC=com</baseContextDN>で，ユーザーがNNMiにjohn.doeとしてサインインする場合，ディレクトリサービスに渡される文字列は次のとおりです。

CN=john.doe,OU=Users,OU=Accounts,DC=example,DC=com

そのほかのディレクトリサービスでのユーザー識別例

nms-auth-config.xmlファイルの内容が<base>uid={0}@example.com</base><baseContextDN>ou=People,o=example.com</baseContextDN>で，ユーザーがNNMiにjohn.doeとしてサインインする場合，ディレクトリサービスに渡される文字列は次のとおりです。

uid=john.doe@example.com,ou=People,o=example.com

12.3.5　ユーザーグループ識別

ユーザーグループ識別は，「外部モード」の設定に適用されます。

NNMiは，NNMiユーザーのユーザーグループを次のように判断します。

NNMiコンソールで設定されているすべてのユーザーグループの外部名の値をディレクトリサービスグループの名前と比較する。

ユーザーグループが一致する場合，NNMiユーザーがディレクトリサービスのそのグループのメンバーであるかどうかを判断する。

NNMiコンソールで，短いテキスト文字列によって，NNMiコンソールアクセスを許可する，定義済みのNNMiユーザーグループの一意の名前が識別されます。LDAP設定ファイルのdefaultRoleおよびuserRoleFilterListパラメーターも，このテキスト文字列を必要とします。次の表では，このグループの一意の名前を表示名にマッピングしています。

表12‒6　NNMiユーザーグループ名のマッピング

NNMiコンソールのNNMiロール名

NNMi設定ファイルのユーザーグループの一意の名前およびテキスト文字列

管理者

admin

グローバルオペレーター

globalops

オペレータレベル2

level2

オペレータレベル1

level1

ゲスト

guest

Webサービスクライアント

client

NNMiグローバルオペレータユーザーグループ（globalops）では，すべてのトポロジオブジェクトだけにアクセス権が与えられます。ユーザーがNNMiコンソールにアクセスするには，ユーザーをほかのどれかのユーザーグループ（admin，level2，level1，またはguest）に割り当てる必要があります。

globalopsユーザーグループはデフォルトですべてのセキュリティグループにマッピングされるため，管理者はこのユーザーグループをセキュリティグループにマッピングしないようにする必要があります。

(1)　ディレクトリサービスからのユーザーグループ取得の設定（詳細な方法）

「12.2　ディレクトリサービスへのアクセスを設定する」の「12.2.5　タスク5：（「外部モード」の設定だけ）ディレクトリサービスからのグループの取得を設定する」の説明にある簡単な方法では正常に機能しない場合は，次の手順を実行します。

必要なユーザー情報をディレクトリサービス管理者から取得する。

適切な手順を完了し，ディレクトリサービスでのグループ名およびグループメンバーの形式を確認する。

Active Directoryの場合にLDAPブラウザを使用する方法：以降の「(2)　ディレクトリサービスでグループおよびグループメンバーシップを識別する方法の判別（Active Directoryの場合にLDAPブラウザを使用する方法）」を参照してください。

ほかのディレクトリサービスの場合にLDAPブラウザを使用する方法：以降の「(3)　ディレクトリサービスでグループおよびグループメンバーシップを識別する方法の判別（ほかのディレクトリサービスの場合にLDAPブラウザを使用する方法）」を参照してください。

ほかのディレクトリサービスの場合にWebブラウザを使用する方法：以降の「(4)　ディレクトリサービスでグループを識別する方法の判別（Webブラウザを使用する方法）」を参照してください。

LDAP設定ファイルを設定する。

nms-auth-config.xmlファイルを任意のテキストエディタで開く。

ディレクトリサービスでグループにユーザー名が保存されるときの方法とユーザー名が相関するように，roleエレメントを設定する。

実際のユーザー名を次の式のどちらかで置き換えます。

サインインのために入力されたユーザー名を意味する場合は{0}を使用します（たとえば，john.doe）。

ディレクトリサービスによって返された認証済みユーザーの識別名を意味する場合は，{1}を使用します（たとえば，uid=john.doe@example.com,ou=People,o=example.com）。

ディレクトリサービスのドメインでグループレコードを保存する部分をroleContextDNエレメントに設定する。

形式は，ディレクトリサービスの属性名と値のカンマ区切りリストです。

例：

Active Directoryの場合：

CN=Users,DC=ldapserver,DC=mycompany,DC=com

その他のLDAP技術の場合：

ou=Groups,o=example.com

「12.2　ディレクトリサービスへのアクセスを設定する」の説明に従って設定をテストする。

(2)　ディレクトリサービスでグループおよびグループメンバーシップを識別する方法の判別（Active Directoryの場合にLDAPブラウザを使用する方法）

サードパーティのLDAPブラウザで，次の手順を実行します。

ディレクトリサーバードメインの中でユーザー情報を保存する領域にナビゲートする。

NNMiにアクセスする必要があるユーザーを識別し，そのユーザーに関連づけられているグループの識別名の形式を調べる。

ディレクトリサーバードメインの中でグループ情報を保存する領域にナビゲートする。

NNMiユーザーグループに対応するグループを識別して，グループに関連づけられているユーザーの名前の形式を調べる。

(3)　ディレクトリサービスでグループおよびグループメンバーシップを識別する方法の判別（ほかのディレクトリサービスの場合にLDAPブラウザを使用する方法）

サードパーティのLDAPブラウザで，次の手順を実行します。

ディレクトリサーバードメインの中でグループ情報を保存する領域にナビゲートする。

NNMiユーザーグループに対応するグループを識別して，それらのグループの識別名の形式を調べる。

グループに関連づけられているユーザーの名前の形式も調べる。

(4)　ディレクトリサービスでグループを識別する方法の判別（Webブラウザを使用する方法）

サポートされるWebブラウザで，次のURLを入力する。

ldap://<directory_service_host>:<port>/<group_search_string>

<directory_service_host>は，ディレクトリサービスをホストするコンピュータの完全修飾名です。

<port>は，LDAP通信でディレクトリサービスが使用するポートです。

<group_search_string>は，ディレクトリサービスに保存されるグループ名の識別名です（例：cn=USERS-NNMi-Admin,ou=Groups,o=example.com）。

ディレクトリサービスのアクセステストの結果を評価する。

ディレクトリサービスに要求されたエントリが存在しないことを示すメッセージが表示された場合は，<group_search_string>の値を確認してから，手順1.の操作を繰り返してください。

該当するグループのリストが表示された場合，そのアクセス情報は正しいことになります。

グループのプロパティを調べ，そのグループに関連づけられているユーザーの名前の形式を判断する。

12.4　NNMiユーザーグループを保存するディレクトリサービスの設定

NNMiユーザーグループをディレクトリサービスに保存する場合（「外部モード」の設定）は，NNMiユーザーグループ情報を使用してディレクトリサービスを設定する必要があります。原則として，ディレクトリサービスには適切なユーザーグループがすでに含まれています。含まれていない場合，ディレクトリサービス管理者は，特にNNMiユーザーグループ割り当て用の新規ユーザーグループを作成できます。

ディレクトリサービスの設定およびメンテナンス手順は，特定のディレクトリサービスソフトウェアと企業のポリシーに応じて異なるため，ここではそれらの手順について説明していません。

12.5　ディレクトリサービス統合のトラブルシューティング

次のコマンドを実行して，NNMi LDAP設定を検証する。

nnmldap.ovpl -info

報告された設定が期待どおりの設定ではない場合は，LDAP設定ファイルで設定を確認してください。

次のコマンドを実行して，NNMiにLDAP設定ファイルを再読み込みさせる。

nnmldap.ovpl -reload

次のコマンドを実行して，ユーザーの設定をテストする。

nnmldap.ovpl -diagnose <NNMi_user>

<NNMi_user>は，ディレクトリサービスで定義したNNMiユーザーのサインイン名で置き換えます。

コマンド出力を検討し，適切に応答します。

メモ

混合モードの場合，次のようなメッセージが出力されますが，混合モードではLDAPグループを参照しないため，動作に問題ありません。次のメッセージは無視してください。

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NOTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!  このユーザー識別名のLDAPグループが見つかりません。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NOTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!  LDAPの設定が誤っているようです。詳細は、上記を参照してください。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ディレクトリサービスに期待されるレコードが含まれていることを確認する。

WebブラウザまたはサードパーティのLDAPブラウザ（Apache Directory Studioに含まれるLDAPブラウザなど）を使用して，ディレクトリサービスの情報を調べます。

ディレクトリサービスに対するクエリーの形式に関する詳細については，次のサイトのRFC 1959「An LDAP URL Format」を参照してください。

http://www.ietf.org/rfc/rfc1959.txt

%NnmDataDir%log¥nnm¥nnm.log（Windows）または/var/opt/OV/log/nnm/nnm.log（Linux）のログファイルを表示し，サインイン要求が正しいことを確認して，エラーが発生しているかどうかを判断する。

次の行のようなメッセージは，ディレクトリサービスでHTTPS通信が必要であることを示しています。この場合は，「10.3.8　ディレクトリサービスへのSSL接続を設定する」の説明に従ってSSLを有効にします。

javax.naming.AuthenticationNotSupportedException：［LDAP:error code 13 - confidentiality required］

次の行のようなメッセージは，ディレクトリサービスとのやり取り中にタイムアウトが発生したことを示します。この場合は，LDAP設定ファイルのsearchTimeLimitの値を増やします。

javax.naming.TimeLimitExceededException：［LDAP: error code 3 - Timelimit Exceeded］

12.6　LDAP設定ファイルリファレンス

12.6.1　nms-auth-config.xmlファイル

nms-auth-config.xmlファイルには，ディレクトリサービスと通信して，それに対するLDAP照会を作成するための設定がXML形式で保存されています。このセクションでは，LDAP設定に関連するエレメントのみをリファレンス用として提供します。

このファイルは次の場所にあります。

Windowsの場合：%NnmDataDir%nmsas¥NNM¥conf

Linuxの場合：$NnmDataDir/nmsas/NNM/conf

デフォルトでは，この場所にあるnms-auth-config.xmlファイルにはLDAP設定に必要なXMLエレメントは含まれていません。

必要なすべてのXMLエレメントをこのファイルに手動で追加するには，このセクションの手順に従います。

NNMiによって，参照用のサンプルnms-auth-config.xmlファイルが別の場所に格納されます。

サンプルnms-auth-config.xmlファイルは次の場所にあります。

Windowsの場合：%NnmInstallDir%newconfig¥HPOvNnmAS¥nmsas¥conf

Linuxの場合：$NnmInstallDir/newconfig/HPOvNnmAS/nmsas/conf

ヒント

サンプルnms-auth-config.xmlファイルから<ldapLogin>エレメント全体をコピーし，必要な変更を加えることもできます。

nms-auth-config.xmlファイル（%NnmDataDir%nmsas¥NNM¥conf（Windows）または$NnmDataDir/nmsas/NNM/conf（Linux））の編集後，次のコマンドを実行してNNMiにLDAP設定を再度読み込ませます。

Windowsの場合：

%NnmInstallDir%bin¥nnmldap.ovpl -reload

Linuxの場合：

$NnmInstallDir/bin/nnmldap.ovpl -reload

<ldapLogin>
<!-- これはLDAP認証をオン/オフするスイッチです。trueのときLDAPベースの認証が使用されます-->
  <enabled>true</enabled>
<!-- このエレメントにより、インシデントの割り当てが行えるユーザーを指定できます。-->
  <userRoleFilterList>admin guest level2 level1</userRoleFilterList>
<!-- <enabled>がtrueの場合、<configuration>エレメントを定義してLDAPパラメーターを指定します-->
  <configuration>
<!-- ログオンを試みたユーザーとフィルター(オプション) を照合して、適切な設定が使用されているか確認します。複数の設定が指定されている場合、これにより適用外のLDAPサーバーをスキップしてログオン時間を短縮できます。-->
    <filter>
      <usernamePattern>.*@hpe¥.com</usernamePattern>
    </filter>
<!-- LDAPサーバーの検索を実行するときの時間制限-->
    <searchTimeLimit>30000</searchTimeLimit>
    <connectTimeLimit>10000</connectTimeLimit>
<!-- サーバーURLを定義-->
    <server>
      <hostname>ldaps://ldap.domain1.com</hostname>
      <secure>true</secure>
    </server>
<!---オプション。匿名アクセスをサポートしていないLDAPサーバーに接続するためのバインド資格証明と暗号化パスワード。"nnmldap.ovpl -encrypt" を使用して暗号化パスワードを作成します。--->
    <bindCredential>
      <bindDN>someUser@some.com</bindDN>
      <bindCredential>someEncryptedPassword</bindCredential>
    </bindCredential>
<!-- このエレメントは、このLDAP設定でユーザーを検索するためのルールを定義します-->
    <users>
<!-- オプション。ログオンを試みたユーザーと照合されるフィルター。適用外のLDAP設定をスキップしてログオン時間を短縮するために使用されます。これはJavaの正規表現です。-->
      <filter>
        <usernamePattern>.*some¥.com</usernamePattern>
      </filter>
<!-- オプション。NNMiコンソールに表示される表示名の式。-->
      <displayName>${sn},${givenName} (HPE)</displayName>
<!-- オプション。この設定で認証されるすべてのユーザーに付与されるデフォルトのロール-->
      <defaultRoles>
        <role>guest</role>
      </defaultRoles>
<!-- ユーザーアカウントを見つけるための検索設定。文字列中のパターン"{0}" は、ユーザーがログオン画面に入力したログオン名に置き換えられます。-->
      <userSearch>
        <base>uid={0}</base>
        <baseContextDN>ou=People,o=domain.com</baseContextDN>
      </userSearch>
    </users>
<!-- このLDAP設定でユーザーのロールまたはグループを検索するためのルールを定義します-->
    <roles>
<!-- オプション。この設定でロールを検索するための対象となるユーザーを定義するフィルター。これはJavaの正規表現です。-->
      <filter><usernamePattern>x</usernamePattern></filter>
<!-- 認証されたユーザーDNが含まれているLDAPグループを見つけるための検索設定。ユーザーのDNが含まれる箇所で文字列"{1}" を使用します。-->
      <roleSearch>
        <roleBase>member={1}</roleBase>
        <roleContextDN>ou=Groups,o=some.com</roleContextDN>
      </roleSearch>
      <roleSearch>
        <roleBase>GroupMember={1}</roleBase>
        <roleContextDN>CN=Groups,DC=mycompany,DC=com</roleContextDN>
      </roleSearch>
    </roles>
  </configuration>
</ldapLogin>

12.7　nms-auth-config.xmlファイルへの切り替え

11-10から11-50以降へバージョンアップすると自動的にldap.propertiesファイルの設定がnms-auth-config.xmlファイルへ移行されます。

重要

ldap.propertiesファイルでdefaultRoleを次のようにコメントアウトしている状態で，11-50以降へバージョンアップした場合，バージョンアップ時に生成されたnms-auth-config.xmlファイルはそのままご利用いただけません。

#defaultRole=guest

nms-auth-config.xmlファイルの次の設定個所をコメントアウトするか削除して，nnmldap.ovpl -reloadコマンドを実行し，LDAP設定ファイルを再読み込みしてください。

<defaultRoles>
 <role/>
</defaultRoles>

13　NAT環境の重複IPアドレスの管理

NAT（ネットワークアドレス変換）では，多数のローカルネットワークを1つの動的な外部（パブリック）IPアドレスを使用してグローバルインターネットに接続することでIPアドレスを節約できます。また，内部アドレスを外部ネットワークから隠ぺいすることで，プライベートネットワークのセキュリティが強化できます。この章では，NNMiで使用するNATの設定および重複するIPアドレスの設定について説明します。

13.1　NATとは

通常，ネットワークアドレス変換は，ローカルネットワークを外部インターネットと相互接続するために使用します。このテクノロジは，より多くのIPv4アドレスを求めるニーズの高まりに対応するソリューションとして開発されました。また，IPアドレスの特定範囲（RFC1918を参照）は，内部専用として設計されていた（インターネット上でルーティングできない）ため，NATのようなテクノロジを求める声が強くなっていました。

NATではIPヘッダー情報を変換します。パブリックネットワークを通過する必要があるIPパケットの内部アドレスを外部アドレスに置き換えます。NATでは，静的または動的な外部アドレスを使用することで内部アドレスを外部アドレスに変換します。

13.2　NATの利点

NATには，次のような利点があります。

多数のホストが1つの動的な外部IPアドレスを使用してグローバルインターネットに接続するため，IPアドレス空間を節約できる

プライベートIPアドレスを再利用できる

内部アドレスを外部ネットワークから隠ぺいすることで，プライベートネットワークのセキュリティが強化される

13.3　サポートされるNATタイプ

NNMiでは，次のタイプのNATプロトコルがサポートされます。

静的NAT：

内部IPアドレスが，常に同じ外部IPアドレスにマップされるNATタイプ（各ノードは静的な内部／外部アドレスペアを持つ）。このタイプでは，Webサーバーなどの内部ホストに未登録（プライベート）IPアドレスを割り当てたまま，インターネット上で到達可能な状態にすることができます。

動的NAT：

外部アドレスと内部アドレスのバインドをセッションごとに変更できるNATスキーム。このNATスキームでは，利用可能な登録済み（パブリック）IPアドレスのプールから得られるパブリックIPアドレスに内部IPアドレスがマップされます。通常，ネットワーク内のNATルーターで登録済みIPアドレスのテーブルが保持されています。内部IPアドレスからインターネットへのアクセスが要求されると，別の内部IPアドレスで現在使用されていないIPアドレスがルーターによってテーブルから選択されます。

動的ポートアドレス変換（動的PAT）（ネットワークアドレスおよびポート変換（NAPT）とも呼ばれる）：

このタイプのNATでは，IPアドレスだけでなくポート番号も変換されます。アドレスとポート番号を変換することで，複数の内部アドレスが1つの外部アドレスを使用してインターネット上で同時に通信できるようになります。

13.4　NNMiにNATを実装する方法

NNMiでは，テナント／IPアドレスのペアを使用して各ノードを識別することによって，NAT環境を管理します。NNMi管理者は，NATアドレスドメインごとにテナント定義を作成します。テナントによって，ノードの論理グループが識別されます。例えば，インターネットプロバイダーのネットワークに，プライベートIPアドレスを実装した顧客が複数存在するとします。インターネットプロバイダーは，NNMi内で各顧客のノードを，個々の顧客を識別する特定のテナント名に割り当てることができます。そのテナントの論理グループ内では，次のようになります。

NNMi管理者は，検出シードを使用して，テナント／IPアドレスのペアを使用するテナントメンバーのノードを識別します。

サブネット接続ルールは，各テナントのノードグループ内で独立して適用されます。

ルーター冗長グループは，ほかのテナントノードグループから独立し，各テナント内でモニタリングされます。

NNMiは，各テナントのノードグループ内，および定義済みのそのテナントのノードとデフォルトテナントに割り当てられたノード間だけでL2接続を検出します。

複数のNATドメイン（NATゲートウェイルーターなど）と相互接続するインフラストラクチャーデバイスは，すべてデフォルトテナントに割り当てます。これによって，ワークグループ（および顧客）が確認する必要があるレイヤー2接続がNNMiに表示されるようになります。

NNMiユーザーが表示できるテナント数は，セキュリティグループによって決まります。割り当てられたセキュリティグループには，複数のテナントのノードを含めることができます。詳細については，「14.　NNMiのセキュリティおよびマルチテナント」を参照してください。

メモ

ネットワーク管理環境のすべてのNATドメインで，ドメインネームシステム（DNS）名が重複しないようにすることを推奨します。

使用しているNATプロトコルによって，NNMiの実装方法や要件が異なる場合があります。例えば，動的NATまたは動的PATを使用している場合，追加のハードウェアおよびライセンスが必要になります。NATプロトコルのタイプに基づいて，適切な節を参照してください。

「13.5　静的NATの考慮事項」

「13.6　動的NATおよび動的PATの考慮事項」

詳細については，「13.6.6　ネットワークアドレス変換（NAT）環境でのNNMiの配備」および「13.6.7　状態とステータスのNNMi計算」を参照してください。

13.5　静的NATの考慮事項

各インスタンスが一意のテナントで設定されていれば，1つのNNMi管理サーバーで任意の数の静的NATインスタンスを監視できます。テナントの詳細については，「14.　NNMiのセキュリティおよびマルチテナント」およびNNMiヘルプの「テナントを設定する」を参照してください。

静的NATの設定例として次の図を参照してください。

図13‒1　静的NATの設定例

デフォルトテナントに属するノードは，任意のテナントの任意のノードにレイヤー2接続できます。デフォルトテナント以外のテナント内のノードは，同じテナントかデフォルトテナント内のデバイスにしかレイヤー2接続できません。

サブネットはテナントに固有です（サブネットは複数のテナントにまたがらない）。このメリットは，同じサブネットを異なるテナントで使用できる点にあります。

ルーター冗長グループ（RRG）はテナントをまたがることができません。

複数のNATドメイン（NATゲートウェイなど）と相互接続するインフラストラクチャーデバイスは，すべてデフォルトテナントに割り当てます。これによって，ワークグループ（および顧客）が確認する必要があるレイヤー2接続がNNMiに表示されるようになります。

デフォルトのセキュリティグループ内のデバイスはすべてのビューで表示されます。デバイスへのアクセスを制御するには，該当するデバイスをデフォルトのセキュリティグループ以外のセキュリティグループに割り当てます。

13.5.1　静的NATのハードウェアとソフトウェアの要件

静的NATでは，特別なハードウェアまたはソフトウェアの要件はありません。1つのNNMi管理サーバーで，NNMi，NNMi Advancedを使用する静的NATドメインを幾つでも管理できます。

13.5.2　静的NATでの通信

NNMiでは，使用可能な重複するアドレスマッピングを自動的に使用して静的NAT通信用のテナント／外部IPアドレスのペアを識別することによって，静的NATファイアウォールを通して正常な通信が行われます。この利点については，「13.7　重複するIPアドレスマッピング」を参照してください。

(1)　静的NAT環境での管理アドレスのICMPポーリングの管理

NAT環境では，ファイアウォールによって，NNMiがノードのIPアドレス（プライベートIPアドレス）を使用してNATノードとのやり取りがブロックされます。これを解決するには，NATアドレス（パブリックIPアドレス）を使用してNNMiと通信します。

NAT環境では，ノードの管理アドレスが，ノードでホストされるIPアドレスと異なることがあります。NNMiがNAT環境でノードを検出できるようにするには，NATアドレスを検出シードとしてNNMiに追加する必要があります。NNMiは，このNATアドレスがノードのipAddressTableに存在しなくても，それを通信に使用します。

NNMiはこの機能を提供することで，誤ったノード停止中インシデントの生成を回避し，根本原因分析をより正確にします。

(2)　NAT環境での管理アドレスのICMPポーリングの概要

(a)　NAT環境の管理アドレスのICMPポーリング

NAT環境がある場合，この設定を無効にしないことをお勧めします。

管理アドレスのICMPポーリングが無効になっている場合，有効にするには，次の手順を実行します。

ワークスペースのナビゲーションパネルで，［設定］ワークスペースを選択して［モニタリング］フォルダーを展開し，［モニタリングの設定］を選択して［デフォルト設定］タブを探す。

［ICMP障害モニタリング］セクションの［管理アドレスポーリングを有効にする］を有効にする。

NNMiヘルプの「モニタリングのデフォルト設定」を参照してください。

SNMPエージェントに対して［アクション］＞［モニタリングの設定］を実行したあとにNNMiが表示する情報を確認します。表示される情報に，NNMiが管理アドレスのポーリングを有効にしているかどうかが示されます。

ICMP管理アドレスポーリングが有効になっていると，NNMiが次のように変更されます。

［管理アドレスICMPの状態］フィールドが次のフォームおよびテーブルビューに表示されます。

［ノード］フォーム

［SNMPエージェント］フォーム

［SNMPエージェント］テーブルビュー

NNMiは，管理アドレスICMP状態の表示場所とSNMPエージェントステータスの判断方法を変更します。

管理アドレスICMPおよびIPアドレスの状態ポーリングアクションを次の表に示します。NNMiは，ICMP管理アドレスポーリング設定およびICMP障害ポーリング設定に対応して，これらのアクションを実行します。

表13‒1　ICMP設定および結果の状態ポーリング

ICMP管理アドレスポーリング

ICMP障害ポーリング

管理ICMPアドレス状態

IPアドレス状態

有効※

無効※

ポーリング※

ポーリングなし※

有効

有効

ポーリング

ポーリング

無効

無効

ポーリングなし

ポーリングなし

無効

有効

ポーリングなし

ポーリング

注※　デフォルトの設定

SNMPエージェントと管理アドレスICMPの応答のためにAPAが判断するSNMPエージェントステータス，および生成されるインシデントの変化を次の表に示します。APAは，管理アドレスのICMPポーリングで，結論とインシデントの生成時に，管理アドレスICMP応答とSNMPエージェント応答を考慮します。

表13‒2　SNMPエージェントステータスの判断および生成されるインシデント

SNMPエージェント応答

管理アドレスICMP応答

SNMPエージェントステータス

生成されるインシデント

応答

応答

正常域

なし

応答

無応答

警戒域

そのほかのネットワークの問題で，生成されるインシデントは次のとおりです。

なし

AddressNotResponding

無応答

応答

危険域

SNMPAgentNotResponding

無応答

無応答

危険域

そのほかのネットワークの問題で，生成されるインシデントは次のとおりです。

なし

NodeDown

13.5.3　検出と静的NAT

NNMi管理者は，ネットワーク管理環境内の各静的NATドメインを識別するために，テナント定義を作成する必要があります。スパイラル検出では，NNMiが各ノードを検出して監視する前に各ノードを識別するための検出シード（テナントとアドレスのペア）が必要です。

NNMi管理者は，静的NATドメインのノードごとに検出シードを作成する必要があります。検出シードでは，ノードごとに次の情報を指定します。

外部IPアドレス（外部/内部IPアドレスペアのパブリックアドレス）

テナント名

詳細については，NNMiヘルプを参照してください。

重要

検出シードを静的NAT環境内に追加する場合（nnmloadseeds.ovplコマンドまたはNNMiコンソールを使用），必ずノードの外部（パブリック）IPアドレスを使用してください。詳細については，nnmloadseeds.ovplリファレンスページを参照してください。

ドメインネームシステム（DNS）名が重複しないようにすることをお勧めします。

13.5.4　静的NATのモニタリングの設定

ネットワーク環境によって，NNMi管理者はICMP障害モニタリングの設定を使用するかどうかを選択できます。「13.6.7　状態とステータスのNNMi計算」も参照してください。

［モニタリングの設定］＞［ノードの設定］タブ

ノードグループのモニタリングを設定します。［ICMP障害モニタリング］セクションで選択します。詳細については，NNMiオンラインヘルプを参照してください。

管理アドレスポーリング（デフォルトで有効な，強く推奨される機能）

IPアドレス障害ポーリング（省略可能）

［モニタリングの設定］＞［デフォルト設定］タブ

［ICMP障害モニタリング］セクションで選択します。詳細については，NNMiオンラインヘルプを参照してください。

重要

ネットワーク環境に動的NATドメインも設定されている場合，動的NATドメインとは異なる設定が静的NATドメインで必要になることがあるため，デフォルト設定が適切でない可能性があります。

13.5.5　トラップと静的NAT

NNMi管理サーバーでNATゲートウェイの背後にあるノードからSNMPトラップを受信するには，管理対象ノードを変更する必要があります。この項では，SNMPv2cとSNMPv1の2種類のSNMPトラップについて説明します。

NNMiでは，受信した各トラップのソースアドレスを一義的に解決する必要があります。

(1)　SNMPv2cトラップ

次の図に，SNMPv2cトラップの形式を示します。この図の上部のセクションはIPヘッダー，下部のセクションはSNMPトラップのProtocol Data Unit (PDU)で構成されています。

SNMPv2cトラップのPDUには，エージェントアドレスフィールドがありません。そのため，トラップの唯一のソースフィールドがIPパケットヘッダー内に存在します。ソースフィールドは，NATルーターによって適切に変換されます。

ソースノードのプライベート内部IPアドレスに関連づけられているインタフェースで，NATルーターの背後にあるデバイスのすべてのトラップのソースが明らかになっていることを確認します。これで，NATゲートウェイがトラップを適切なパブリックアドレスに変換できます。

次の図に，NATゲートウェイからの適切な変換の例を示します。NATゲートウェイによって，192.168.1.2のソースアドレスで始まるトラップのアドレスが15.2.12.2に適切に変換されます。次に，NNMi管理サーバーによってこのアドレスが適切に解決されます。

図13‒2　SNMPv2cの例

(2)　SNMPv1トラップ

SNMPv1トラップの場合，SNMPトラップのPDU内にエージェントアドレスが組み込まれています。次の図に，SNMPv1トラップの形式を示します。上部のセクションはIPヘッダー，下部のセクションはSNMPトラップのPDUで構成されています。

エージェントアドレスはヘッダーではなくPDUに組み込まれているため，通常，この値はNATルーターによって変換されません。ヘッダーのアドレスを認識して，ペイロードのエージェントアドレスを無視するようにNNMiを設定するには，次の手順を実行します。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次の行を探す。

#!com.hp.nnm.trapd.useUdpHeaderIpAddress=false

次のように値をtrueに変更して#!文字を削除する。

com.hp.nnm.trapd.useUdpHeaderIpAddress=true

変更を保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

次の図に，競合するエージェントアドレスフィールドがNNMiで無視されるSNMPv1トラップの例を示します。

図13‒3　SNMPv1の例

NNMiでは，関連する次のカスタムインシデント属性（CIA）が提供されます。

cia.agentAddress−トラップを生成したSNMPエージェントのSNMPv1トラップデータに保存されるIPアドレス。

cia.internalAddress−静的NATがネットワーク管理ドメインに含まれている場合，NNMi管理者は，選択したインシデントのソースノードの外部管理アドレスにマップされる内部IPアドレスを表示するようにこの属性を設定できます。

［重複するIPアドレスマッピング］フォームを使用して，この内部アドレス（プライベートアドレス）に外部管理IPアドレス（パブリックアドレス）をマップする必要があります。詳細については，NNMiヘルプを参照してください。

13.5.6　サブネットと静的NAT

サブネットおよびNATに関しては，次の点に注意してください。

サブネットはテナントに固有です（サブネットは複数のテナントにまたがらない）。このメリットは，同じサブネットを異なるテナントで使用できる点にあります。

サブネットフィルタではテナントとアドレスのペアが使用されます。

サブネット接続ルールを設定する場合，そのルールはすべてのテナントに適用されます。サブネットのメンバーは，すべてのテナントで一意である必要があります（各ノードは1つのテナントにだけ割り当てられます）。サブネット接続ルールで，デフォルトテナントと別のテナント間にリンクを確立できます。ただし，2つのテナント間のリンクは，どちらかのテナントがデフォルトテナントである場合にだけ使用できます。

13.5.7　グローバルネットワーク管理と静的NAT

リージョナルマネージャーごとに，少なくとも1つの静的またはルーティング可能（非変換）アドレスがある必要があります。これによって，NNMi管理サーバーが相互に通信ができ，通信を隠ぺいしてセキュリティを確保できます。グローバルネットワーク管理の詳細については，「15.　グローバルネットワーク管理」を参照してください。

13.6　動的NATおよび動的PATの考慮事項

1つのNNMi管理サーバーで1つの動的NATドメインまたは動的PATドメインを管理できます。このドメイン内にあるすべてのノードは一意の同じテナントに属している必要があります。NNMi管理サーバーは，リージョナルマネージャーとしてグローバルネットワーク管理環境に参加している必要があります。動的NATの設定例として次の図を参照してください。

リージョナルマネージャーがNATファイアウォールの背後にある場合，その外部（パブリック）アドレスは静的アドレスである必要があります。

図13‒4　動的NATの設定例

複数の動的NATドメイン，および動的PATドメインを監視するには，NNMiのグローバルネットワーク管理機能を使用します。テナントは，NNMiグローバルネットワーク管理設定全体で一意である必要があります。NAT環境内のグローバルネットワーク管理設定の例として次の図を参照してください。

図13‒5　NAT環境内のグローバルネットワーク管理設定の例

デフォルトテナントに属するデバイスは，任意のテナントの任意のデバイスにレイヤー2接続できます。デフォルトテナント以外のテナント内のデバイスは，同じテナントかデフォルトテナント内のデバイスにしかレイヤー2接続できません。

複数のNATドメイン（NATゲートウェイなど）と相互接続するインフラストラクチャーデバイスは，すべてデフォルトテナントに割り当てます。これによって，ワークグループ（および顧客）が確認する必要があるレイヤー2接続がNNMiに表示されるようになります。

デフォルトのセキュリティグループ内のデバイスはすべてのビューで表示されます。デバイスへのアクセスを制御するには，該当するデバイスをデフォルトのセキュリティグループ以外のセキュリティグループに割り当てます。

グローバルネットワーク管理の詳細については，「15.　グローバルネットワーク管理」を参照してください。テナントの設定の詳細については，NNMiヘルプの「テナントを設定する」を参照してください。

13.6.1　動的NATおよび動的PATのハードウェアとソフトウェアの要件

動的NATおよび動的PAT環境では，NNMi Advancedが必要になります。動的NATまたは動的PATで設定されたアドレスドメインごとにNNMiリージョナルマネージャーが必要です。

13.6.2　検出と動的NATおよび動的PAT

NNMiでは，テナントを使用して重複アドレスドメインを含むネットワークに対応します。重複アドレスドメインは，ネットワーク管理ドメインの動的NATまたは動的PAT領域内に存在することがあります。そのようなネットワークの場合，重複アドレスドメインを異なるテナントに配置します（これはシード検出を使用して行います）。詳細については，NNMiヘルプを参照してください。

動的NATまたは動的PAT環境内に検出シードを追加する場合（nnmloadseeds.ovplコマンドまたはNNMiコンソールを使用），必ずノードの内部IPアドレスを使用してください。

詳細については，nnmloadseeds.ovplリファレンスページ，またはNNMiヘルプを参照してください。

13.6.3　動的NATのモニタリングの設定

ネットワーク環境によって，NNMi管理者はICMP障害モニタリングの設定を使用するかどうかを選択できます。「13.6.7　状態とステータスのNNMi計算」も参照してください。

［モニタリングの設定］＞［ノードの設定］タブ

ノードグループのモニタリングを設定します。［ICMP障害モニタリング］セクションで選択します。詳細については，NNMiオンラインヘルプを参照してください。

管理アドレスポーリング（デフォルトで有効な，強く推奨される機能）

IPアドレス障害ポーリング（省略可能）

［モニタリングの設定］＞［デフォルト設定］タブ

［ICMP障害モニタリング］セクションで選択します。詳細については，NNMiオンラインヘルプを参照してください。

重要

ネットワーク環境に静的NATドメインも設定されている場合，動的NATドメインとは異なる設定が静的NATドメインで必要になることがあるため，デフォルト設定が適切でない可能性があります。

13.6.4　サブネットと動的NATおよび動的PAT

サブネット，動的NATおよび動的PATに関しては，次の点に注意してください。

サブネットはテナントに固有です（サブネットは複数のテナントにまたがらない）。このメリットは，同じサブネットを異なるテナントで使用できる点にあります。

サブネットフィルタではテナントとアドレスのペアが使用されます。

サブネット接続ルールを設定する場合，そのルールはすべてのテナントに適用されます。サブネットのメンバーは，すべてのテナントで一意である必要があります（各ノードは1つのテナントにだけ割り当てられます）。サブネット接続ルールで，デフォルトテナントと別のテナント間にリンクを確立できます。ただし，2つのテナント間のリンクは，どちらかのテナントがデフォルトテナントである場合にだけ使用できます。

13.6.5　グローバルネットワーク管理と動的NATおよび動的PAT

リージョナルマネージャーごとに，少なくとも1つの静的またはルーティング可能（非変換）アドレスがある必要があります。これによって，NNMi管理サーバーが相互に通信ができ，通信を隠ぺいしてセキュリティを確保できます。

リージョナルマネージャーがNATファイアウォールの背後にある場合，その外部アドレスは静的アドレスである必要があります。

グローバルネットワーク管理の詳細については，「15.　グローバルネットワーク管理」を参照してください。NNMiヘルプの「グローバルネットワーク管理のためのテナントのベストプラクティス」も参照してください。

13.6.6　ネットワークアドレス変換（NAT）環境でのNNMiの配備

NAT環境でNNMiを配備するには，次の手順を実行します。

ネットワーク管理環境の各NATドメインのリストを特定して作成する。

各NATドメイン内で使用されるサポート対象NATのタイプを調べる。

各NATドメイン（NATドメインの内部IPアドレス領域内外）に関して，必要に応じて各NNMi管理サーバーを配備する。

次の特別な考慮事項を参照してください。

「13.5　静的NATの考慮事項」

「13.6　動的NATおよび動的PATの考慮事項」

NNMiの［設定］＞［検出］＞［テナント］ワークスペースを使用して，各NATドメインで一意のテナント名を定義する。

重要

配備でグローバルネットワーク管理を使用している場合，この名前はすべてのNNMi管理サーバー（リージョナルマネージャーとグローバルマネージャー）で一意である必要があります。

NNMiでモニタリングする必要のある各NATドメイン内のノードを決定する。

静的NATドメインのみ: 重複するアドレスマッピングを作成して，各ノードの割り当てられたNAT外部/内部IPアドレスのペアを識別する。

重複するアドレスマッピングを作成する利点については，「13.7　重複するIPアドレスマッピング」を参照してください。

次の情報を入力します。

テナント名

外部IPアドレス

内部IPアドレス

NNMiの［設定］＞［検出］＞［重複するアドレスマッピング］ワークスペースまたはnnmloadipmappings.ovplコマンドラインツールのどちらかを使用します。

詳細については，NNMiオンラインヘルプを参照してください。

ネットワーク環境のNNMi管理サーバーの配備先によっては，NNMiでノードの内部アドレスを使用する場合に，ファイアウォールによってNNMiとNATドメイン内のノードの通信がブロックされる可能性がある。そのため，［設定］＞［通信の設定］設定で，適切な［優先管理アドレス］設定（NATの外部または内部IPアドレス）を使用する。

ネットワーク環境のNATの［モニタリングの設定］設定を確認する。

「13.5.4　静的NATのモニタリングの設定」

「13.6.3　動的NATのモニタリングの設定」

［モニタリングの設定］の詳細については，NNMiオンラインヘルプを参照してください。

各ノードの検出シードを設定する。

重要

複数のNATドメイン（NATゲートウェイルーターなど）と相互接続するインフラストラクチャーデバイスは，すべてデフォルトテナントに割り当てます。

NNMiの［設定］＞［検出］＞［シード］ワークスペースまたはloadseeds.ovplコマンドラインツールのどちらかを使用します。

NNMi管理サーバーが内部IPアドレス領域内にある場合，内部IPアドレスを使用して検出シードを設定します。

・ホスト名/IP（内部IPアドレスを使用）

・テナント名

NNMi管理サーバーが内部IPアドレス領域外にある場合，外部IPアドレスを使用して検出シードを設定します。

・ホスト名/IP（外部IPアドレスを使用）

・テナント名

詳細については，NNMiオンラインヘルプを参照してください。

NNMi検出で，期待どおりノードが検出されることを確認する。

検出されない場合，設定（上記）をダブルチェックします。

NNMi設定がチームのニーズを満たしていることを確認する。

各ノードのセキュリティグループの割り当てを微調整して，NNMiコンソールで各ノードを表示できるチームメンバー/顧客を制御します。NNMiの［設定］＞［セキュリティ］＞［セキュリティグループ］ワークスペースを使用します。

これらのノードに適用される［モニタリングの設定］設定を確認して，必要に応じて微調整します。NNMiの［設定］＞［モニタリング］＞［モニタリングの設定］ワークスペースを使用します。

NNMiマップにノード間の接続が期待どおりに表示されることを確認する。

表示されない場合，次の作業を行います。

接続に含まれる両方のノードのテナントの割り当て（デフォルトテナントまたはその他のテナント）が正しいことを確認します。

［設定］＞［検出］＞［検出の設定］の［サブネット接続ルール］タブの設定が正しいことを確認します。

自動的に検出されない接続をNNMiで強制的に追加するには，nnmconnedit.ovplコマンドラインツールを使用します。詳細については，nnmconnedit.ovplリファレンスページを参照してください。

適切なNNMi管理サーバーのIPアドレスが含まれるように各ノードのSNMPエージェントのSNMPトラップ転送ルールが設定されていることを確認する。

静的NATドメインのみ: NNMiの［重複するアドレスマッピング］の［内部アドレス］に関連づけられたインタフェースが，NNMi管理サーバーに送信されるすべてのトラップのソースになるように，各静的NATノードのSNMPエージェントを設定する。

ネットワーク環境にSNMPv1が含まれている場合，NNMi設定で必要な変更を適切に行う。

「13.5.5　トラップと静的NAT」を参照してください。

13.6.7　状態とステータスのNNMi計算

デフォルトのNNMiでは，NAT環境に存在するノードを含め，各ノードの管理アドレスのICMPポーリングが自動的に有効になります（［設定］＞［モニタリング］＞［モニタリングの設定］，［デフォルト設定］タブ，［ICMP障害モニタリング］セクションの［管理アドレスポーリングを有効にする］設定）。NAT環境がある場合，この設定を無効にしないことをお勧めします。

重要

［インベントリ］＞［ノード］ビューでノードを選択し，［アクション］＞［設定の詳細］＞［モニタリングの設定］コマンドを使用します。表示される情報に，NNMiでこの管理アドレスポーリングが有効になっているかどうかが示されます。

管理アドレスポーリングが有効の場合は，［エージェントICMP状態］フィールドが，次の場所に表示されます。

［ノード］フォーム

［SNMPエージェント］フォーム

［SNMPエージェント］テーブルビュー

次の表に，［ICMP障害モニタリング］設定に基づいてNNMiの動作がどのように変化するかを示します。

表13‒3　モニタリングの設定の内容および結果としてのState Poller動作

ICMP障害モニタリングの設定

管理ICMPアドレス状態

IPアドレス状態

管理アドレスポーリングを有効にする

IPアドレス障害ポーリングを有効にする

エージェントICMP状態

IPアドレス状態

有効※

無効※

ポーリング

未ポーリング

有効

有効

ポーリング

ポーリング

無効

無効

未ポーリング

未ポーリング

無効

有効

未ポーリング

ポーリング

注※　デフォルトの設定

管理アドレスポーリングを有効にすると，結果の計算時とインシデントの生成時に，管理アドレスのICMP応答とSNMPエージェントの応答の両方がNNMiで考慮されます。

次の表に，ICMP応答とSNMP応答の組み合わせによって決定される，SNMPエージェントステータスの計算を示します。

表13‒4　SNMPエージェントステータスの判断

SNMPエージェントの応答

管理アドレスのICMP応答

結果としてのSNMPエージェントステータス

応答

応答

正常域

応答

無応答

警戒域

無応答

応答

危険域

無応答

無応答

危険域

13.7　重複するIPアドレスマッピング

ネットワーク管理環境に重複アドレスドメインが含まれている場合，一意のテナントとして各ドメインを設定する必要があります。詳細については，NNMiヘルプの「テナントを設定する」および「14.　NNMiのセキュリティおよびマルチテナント」を参照してください。

静的NATがネットワーク管理ドメインに含まれていて，NNMi管理サーバーが静的NATドメイン外にある場合，識別されたテナント／NAT内部IPアドレス（プライベートIPv4アドレスなど）ペアの［IPアドレス］フォームの［マップされたアドレス］属性にNAT外部IPアドレス（パブリックアドレス）が表示されるようにNNMiを設定できます。

動的NATおよび動的PATを使用しているネットワーク管理ドメインの領域に対してNNMiを設定している場合，［重複するIPアドレスマッピング］フォームは使用しないでください。「13.6　動的NATおよび動的PATの考慮事項」を参照してください。

ネットワークドメインの静的NAT設定は，パブリックIPアドレス，プライベートIPアドレスまたはその両方に適用されることがあります。

識別されたテナントとNAT内部IPアドレスペアの［IPアドレス］フォームの［マップされたアドレス］属性に静的NAT外部IPアドレスが表示されるようにNNMiを設定するには，次のどちらかを実行します。

NNMiコンソールで，［重複するIPアドレスマッピング］フォームを使用します。

nnmloadipmappings.ovplコマンドを使用します。

詳細については，NNMiヘルプ，またはnnmloadipmappings.ovplのリファレンスページを参照してください。

13.7.1　プライベートIPアドレスの範囲

Internet Engineering Task Force（IETF）およびInternet Assigned Numbers Authority（IANA）では，次のIPアドレス範囲をプライベートネットワーク（企業のローカルエリアネットワーク（LAN），企業のオフィス，または住宅用のネットワークなど）用に予約しています。

IPv4プライベートアドレス範囲（RFC1918）：

10.0.0.0〜10.255.255.255（24ビットブロック）

172.16.0.0〜172.31.255.255（20ビットブロック）

192.168.0.0〜192.168.255.255（16ビットブロック）

IPv6プライベートアドレス範囲：

fc00::/7アドレスブロック=RFC4193ユニークローカルアドレス（ULA）

fec0::/10アドレスブロック=非推奨（RFC3879）

14　NNMiのセキュリティおよびマルチテナント

NNMiセキュリティおよびマルチテナントでは，NNMiデータベースのオブジェクトに関する情報へのユーザーアクセスを制限できます。この制限は，ネットワークオペレータのビューをその責任範囲に合わせてカスタマイズする場合やサービスプロバイダがNNMiを組織ごとに設定する場合に役立ちます。この章では，NNMiセキュリティおよびテナントモデルについて説明し，設定の推奨事項について記載します。デフォルトでは，NNMiコンソールユーザーがNNMiデータベースのすべてのオブジェクトを参照できます。使用環境でデフォルト設定を許容できる場合，この章は必要ありません。

14.1　オブジェクトのアクセス制限による影響

NNMiセキュリティを設定すると次のような影響があります。

トポロジインベントリオブジェクト：

NNMiコンソールユーザーには，そのユーザーのNNMiユーザーアカウント設定に対応するノードだけが表示されます。

インタフェースなどのサブノードオブジェクトは，そのノードからアクセス制御を継承します。

接続などのノード間オブジェクトは，NNMiコンソールユーザーが関連するノードを1つ以上表示できる場合にだけ表示されます。

NNMiコンソールユーザーには，ノードグループの中の1つ以上のノードにそのユーザーがアクセスできるノードグループだけが表示されます。

マップおよびパスビュー：

マップには，関与している両方のノードを表示する権限をNNMiコンソールユーザーが持っている接続が表示されます。

パスビューでは，NNMiコンソールユーザーがアクセスできないすべての中間ノードは省略されるか，クラウドとして表示されます。

インシデント：

ソースノードがNNMiトポロジ内にあるインシデントについては，NNMiコンソールユーザーがソースノードにアクセスできるインシデントだけが表示されます。

NNMiの稼働状態およびライセンス管理イベントのインシデントなど，ソースノードが含まれないインシデントは，1つのグループとして処理されます。NNMi管理者は，ユーザーに［未解決のインシデント］セキュリティグループを関連づけることで，どのNNMiコンソールユーザーにそれらのインシデントが表示されるかを決定します。

ソースノードがNNMiトポロジ内にないトラップから生じたインシデントは，ソースノードが含まれないインシデントと同様に処理されます。これらのインシデントを生成するようにNNMiが設定されている場合，NNMi管理者は，ユーザーに［未解決のインシデント］セキュリティグループを関連づけることで，どのNNMiコンソールユーザーにそれらのインシデントが表示されるかを決定します。

インシデントの割り当てアクションでは，ユーザーのアクセス権はチェックされません。NNMi管理者によって，あるインシデントがそのインシデントを表示する権限を持たないNNMiコンソールユーザーに割り当てられるおそれがあります。

NNMiコンソールアクション：

何も選択しないで実行されるアクションの場合，NNMiコンソールユーザーが実行する権限を持っているアクションだけが表示されます。

選択された1つ以上のオブジェクトに対して実行されるアクションの場合，NNMiコンソールユーザーは，選択されたオブジェクトに対する適切なアクセスレベルを持っている必要があります。セキュリティ設定によっては，NNMiコンソールビューに表示されている一部のオブジェクトに対して有効ではないアクションがNNMiコンソールに表示される場合もあります。これらの無効なアクションを実行すると，この制限に関するエラーメッセージが表示されます。

マップビューについては，NNMiは，不明なノードと，NNMiトポロジ内に存在するが現在のユーザーがアクセスできないノードの区別ができません。

MIBブラウザおよび線グラフ：

NNMiコンソールユーザーは，ユーザーがアクセスできるノードのMIBデータとグラフを表示できます。

NNMiコンソールユーザーは，ユーザーがSNMPコミュニティ文字列を認識しているノードのMIBデータを表示できます。

NNMiコンソールURL：

ダイレクトURLからNNMiコンソールビューにアクセスするには，NNMiにサインインする必要があります。NNMiは，NNMiセキュリティ設定に応じてユーザーのアクセス権を適用し，それに従って，使用できるトポロジを制限します。

14.2　NNMiのセキュリティモデル

NNMiセキュリティモデルでは，NNMiデータベースのオブジェクトへのユーザーアクセスを制御できます。このモデルは，NNMiユーザーのアクセスを特定のオブジェクトやインシデントに制限するネットワーク管理組織で使用する場合に適しています。NNMiセキュリティモデルには，次の利点があります。

NNMiコンソールオペレータのネットワークのビューを制限できます。オペレータは特定のデバイスタイプまたはネットワーク領域に集中できます。

NNMiトポロジへのオペレータアクセスをカスタマイズできます。オペレータアクセスのレベルは，ノードごとに設定できます。

［ノード（すべての属性）］ビューをセキュリティグループでフィルタリングできます。

セキュリティ設定で構成されるノードグループの設定およびメンテナンスが簡素化されます。

NNMiテナントモデルとは独立して使用できます。

NNMiセキュリティは，次のような場合に使用されます。

NNMiオペレータがサイト（カスタムマップ）内の機器タイプに集中できるようにします。

特定のサイト（カスタムマップ）のノードだけが表示される各サイトビューをNNMiオペレータに提供します。

導入時にノードをステージングします。NNMi管理者にはすべてのノードが表示されますが，NNMiオペレータには導入したノードだけが表示されます。

すべてのNOCオペレータにフルアクセスを付与し，NOCユーザーのアクセスを制限します。

中央のNOCオペレータに完全なネットワークビューを提供し，地域のNOCオペレータのビューを制限します。

14.2.1　セキュリティグループ

NNMiセキュリティモデルでは，ノードへのユーザーアクセスはユーザーグループおよびセキュリティグループを介して間接的に制御されます。NNMiトポロジ内の各ノードは，1つのセキュリティグループだけに関連づけられます。セキュリティグループは複数のユーザーグループに関連づけることができます。

各ユーザーアカウントは，次のユーザーグループにマッピングされます。

次に示す事前設定された1つ以上のNNMiユーザーグループ

NNMi管理者

NNMiグローバルオペレーター

NNMiレベル1オペレーター

NNMiレベル2オペレーター

NNMiゲストユーザー

マッピングはNNMiコンソールのアクセスに必要です。これによって，NNMiコンソール内で使用できるアクションが決まります。ユーザーアカウントがこれらの複数のNNMiユーザーグループにマッピングされている場合，許可されるアクションのスーパーセットがユーザーに付与されます。

［NNMi Webサービスクライアント］ユーザーグループでは，NNMiコンソールへのアクセス権は付与されませんが，すべてのNNMiオブジェクトへの管理者レベルのアクセス権が付与されます。

NNMiグローバルオペレータユーザーグループ（globalops）では，すべてのトポロジオブジェクトだけにアクセス権が与えられます。ユーザーがNNMiコンソールにアクセスするには，ユーザーをほかのどれかのユーザーグループ（level2，level1，またはguest）に割り当てる必要があります。

globalopsユーザーグループはデフォルトですべてのセキュリティグループにマッピングされるため，管理者はこのユーザーグループをセキュリティグループにマッピングしないようにする必要があります。

セキュリティグループにマッピングされるカスタムユーザーグループ

これらのマッピングでは，NNMiデータベースのオブジェクトへのアクセスが提供されます。各マッピングには，セキュリティグループのノードに適用されるオブジェクトアクセス権レベルが含まれています。オブジェクトアクセス権レベルは，インタフェースやインシデントなどの関連するデータベースオブジェクトにも適用されます。例えば，インタフェースXおよびYを含むノードAへのオブジェクトオペレータレベル1のアクセス権があるユーザーには，次のすべてのデータベースオブジェクトへのオブジェクトオペレータレベル1のアクセス権があります。

ノードA

インタフェースXおよびY

ソースオブジェクトがノードA，インタフェースX，またはインタフェースYのインシデント

NNMiには，次のセキュリティグループがあります。

デフォルトのセキュリティグループ

新しいNNMiインストール済み環境では，［デフォルトのセキュリティグループ］がすべてのノードに対する初期セキュリティグループとして割り当てられます。デフォルトでは，すべてのユーザーに，［デフォルトのセキュリティグループ］内のすべてのオブジェクトが表示されます。NNMi管理者は，［デフォルトのセキュリティグループ］に関連づけられるノードと，［デフォルトのセキュリティグループ］内のオブジェクトにアクセスできるユーザーを設定できます。

未解決のインシデント

［未解決のインシデント］セキュリティグループは，ソースノードがNNMiトポロジ内にない受信トラップからNNMiが作成するインシデントへのアクセス権を提供します。デフォルトでは，すべてのユーザーに，［未解決のインシデント］セキュリティグループに関連づけられたすべてのインシデントが表示されます。NNMi管理者は，［未解決のインシデント］セキュリティグループに関連づけられたインシデントにアクセスできるユーザーを設定できます。

すべてのセンサーは，ノードのセキュリティグループの割り当てを継承します。

ベストプラクティス

次のベストプラクティスがNNMiセキュリティ設定に適用されます。

各ユーザーアカウントを事前設定された1つのNNMiユーザーグループだけにマッピングします。

事前設定されたNNMiユーザーグループをセキュリティグループにマッピングしないでください。

［NNMi管理者］ユーザーグループにマッピングされたすべてのユーザーアカウントには，NNMiデータベースのすべてのオブジェクトに対する管理者レベルのアクセス権が付与されるため，このユーザーアカウントをほかのユーザーグループにマッピングしないでください。

Webサービスクライアントロール専用のユーザーアカウントを別個に作成します。このユーザーアカウントはNNMiトポロジ全体にアクセスできるため，このユーザーアカウントは［NNMi Web サービスクライアント］ユーザーグループにだけマッピングしてください。

14.2.2　セキュリティグループ構造の例

次の図に示すユーザーの枠は，NNMiトポロジの例で，ユーザーに表示する必要のあるノードのプライマリグループを示しています。ユーザーアクセスを完全に制御するには，サブグループが一意のセキュリティグループに対応している必要があります。一意の各セキュリティグループを1つ以上のユーザーグループにマッピングして，そのセキュリティグループ内のオブジェクトに対して使用できるユーザーアクセスのレベルを表すことができます。

表14-1に，トポロジでのセキュリティグループと考えられるカスタムユーザーグループ間のマッピングを示します。セキュリティモデルを実際に実装する場合，これらのカスタムユーザーグループの一部は不要になることがあります。

表14-2に，このトポロジでの幾つかのユーザーアカウントとユーザーグループのマッピングを示します。

図14‒1　ユーザーアクセス要件に対応するトポロジの例

表14‒1　セキュリティグループマッピングの例

セキュリティグループ

セキュリティグループのノード

ユーザーグループ

オブジェクトアクセス権

SG1

A，B，C

UG1管理者

オブジェクト管理者

UG1レベル2

オブジェクトオペレータレベル2

UG1レベル1

オブジェクトオペレータレベル1

UG1ゲスト

オブジェクトゲスト

SG2

D，E

UG2管理者

オブジェクト管理者

UG2レベル2

オブジェクトオペレータレベル2

UG2レベル1

オブジェクトオペレータレベル1

UG2ゲスト

オブジェクトゲスト

SG3

F，G

UG3管理者

オブジェクト管理者

UG3レベル2

オブジェクトオペレータレベル2

UG3レベル1

オブジェクトオペレータレベル1

UG3ゲスト

オブジェクトゲスト

SG4

H，I，J

UG4管理者

オブジェクト管理者

UG4レベル2

オブジェクトオペレータレベル2

UG4レベル1

オブジェクトオペレータレベル1

UG4ゲスト

オブジェクトゲスト

表14‒2　ユーザーアカウントマッピングの例

ユーザーアカウント

ユーザーグループ

ノードアクセス

注

ユーザーQ

NNMiレベル2オペレータ

なし

ユーザーQの枠に含まれるノードへのオペレータレベル2のアクセス権があります。

UG1レベル2

A，B，C

UG2レベル2

D，E

UG3レベル2

F，G

ユーザーR

NNMiレベル1オペレータ

なし

ユーザーRの枠に含まれるノードへのオペレータレベル1のアクセス権があります。

UG2レベル1

D，E

ユーザーS

NNMiレベル2オペレータ

なし

ユーザーSの枠に含まれるノードへのオペレータレベル2のアクセス権があります。

UG3レベル2

F，G

UG4レベル2

H，I，J

ユーザーT

NNMiレベル2オペレータ

なし

ユーザーTは，トポロジの例に含まれるすべてのノードに（各権限レベルで）アクセスできます。

このユーザーには，ノードDおよびEへの管理アクセス権がありますが，管理アクセス権が必要なツールのメニュー項目は表示できません。ユーザーにNNMi管理サーバーへのアクセス権がある場合は，ノードDおよびEに対してだけ，管理アクセス権が必要なコマンドラインツールを実行できます。

UG1ゲスト

A，B，C

UG2管理者

D，E

UG3レベル2

F，G

UG4レベル1

H，I，J

14.3　NNMiのテナントモデル

NNMiテナントモデルでは，トポロジ検出とトポロジデータが各テナント（組織または顧客とも呼ばれる）で完全に分離されます。このモデルは，サービスプロバイダ（特に管理対象サービスプロバイダ）や大規模エンタープライズに適しています。

NNMiテナントモデルには，次の利点があります。

各ノードが属する組織が明確になります。

［ノード（すべての属性）］インベントリビューを，テナントとセキュリティグループでフィルタリングできます。

顧客データへのオペレータアクセスを分離する規制要件に適合します。

テナント設定で構成されるノードグループの設定およびメンテナンスが簡素化されます。

NNMiセキュリティの設定が簡素化されます。

NNMiマルチテナントを使用すると，同じNNMi管理サーバーで複数の顧客（テナント）を管理するサービスプロバイダに，異なる顧客ビューを提供できます。

14.3.1　テナント

NNMiテナントモデルでは，組織という概念がセキュリティ設定に加わります。NNMiトポロジ内の各ノードが属するテナントは1つだけです。テナントによって，NNMiデータベースが論理的に分離されます。オブジェクトアクセスはセキュリティグループで管理されます。

ノードが最初に検出されてNNMiデータベースに追加されるときに，各ノードで初期検出テナントの割り当てが発生します。シード済みのノードで，各ノードに割り当てるテナントを指定できます。NNMiによって，検出されたほかのすべてのノード（自動検出ルールに含まれているが直接シードされないノード）がデフォルトテナントに割り当てられます。NNMi管理者は，検出後にいつでもノードのテナントを変更できます。

各テナント定義には，初期検出セキュリティグループが含まれます。NNMiによって，初期検出セキュリティグループが初期検出テナントとともにノードに割り当てられます。NNMi管理者は，検出後にいつでもノードのセキュリティグループを変更できます。

ノードのテナントの割り当てを変更しても，セキュリティグループの割り当ては自動的に変更されません。

NNMiには，デフォルトテナントが備わっています。デフォルトでは，すべてのNNMiユーザーが，［デフォルトのセキュリティグループ］を介して，テナントに関連づけられたすべてのオブジェクトにアクセスできます。

すべてのセンサーは，ノードのテナントおよびセキュリティグループの割り当てを継承します。

ベストプラクティス

次のベストプラクティスがNNMiテナント設定に適用されます。

小規模な組織の場合，テナントごとに1つのセキュリティグループで十分です。

大規模な組織を複数のセキュリティグループに分割できます。

ユーザーが組織を超えてノードにアクセスできないようにするには，各セキュリティグループに，1つのテナントだけに対応するノードしか含まれないようにします。

14.3.2　テナント構造の例

次の図では，NNMiトポロジ内に2つのテナントが含まれている様子を示します。ユーザーL，M，Nの枠は，ユーザーにノードを表示する必要があるプライマリグループを表しています。テナント1のトポロジは1つのグループとして管理されるため，1つのセキュリティグループだけが必要です。テナント2のトポロジは重複しているセットで管理されるため，3つのセキュリティグループに分割されます。

表14-3に，トポロジでのセキュリティグループと考えられるカスタムユーザーグループ間のマッピングを示します（このセキュリティモデルを実際に実装する場合，これらのカスタムユーザーグループの一部は不要になることがあります）。

表14-4に，このトポロジでの幾つかのユーザーアカウントとユーザーグループのマッピングを示します。

図14‒2　複数のテナントのトポロジの例

表14‒3　複数のテナントのセキュリティグループマッピングの例

セキュリティグループ

セキュリティグループのノード

ユーザーグループ

オブジェクトアクセス権

T1 SG

A，B，C，D，E

T1管理者

オブジェクト管理者

T1レベル2

オブジェクトオペレータレベル2

T1レベル1

オブジェクトオペレータレベル1

T1ゲスト

オブジェクトゲスト

T2 SGa

F，G

T2_a管理者

オブジェクト管理者

T2_aレベル2

オブジェクトオペレータレベル2

T2_aレベル1

オブジェクトオペレータレベル1

T2_aゲスト

オブジェクトゲスト

T2 SGb

H

T2_b管理者

オブジェクト管理者

T2_bレベル2

オブジェクトオペレータレベル2

T2_bレベル1

オブジェクトオペレータレベル1

T2_bゲスト

オブジェクトゲスト

T2 SGc

I，J

T2_c管理者

オブジェクト管理者

T2_cレベル2

オブジェクトオペレータレベル2

T2_cレベル1

オブジェクトオペレータレベル1

T2_cゲスト

オブジェクトゲスト

表14‒4　複数のテナントのユーザーアカウントマッピングの例

ユーザーアカウント

ユーザーグループ

ノードアクセス

注

ユーザーL

NNMiレベル2オペレータ

なし

ユーザーLには，テナント1のすべてのノードをグループ化する，ユーザーLの枠に含まれるノードへのオペレータレベル2のアクセス権があります。

T1レベル2

A，B，C，D，E

ユーザーM

NNMiレベル1オペレータ

なし

ユーザーMには，テナント2のノードのサブセットをグループ化する，ユーザーMの枠に含まれるノードへのオペレータレベル1のアクセス権があります。

T2_aレベル1

F，G

T2_bレベル1

H

ユーザーN

NNMiレベル2オペレータ

なし

ユーザーNには，テナント2のノードのサブセットをグループ化する，ユーザーNの枠に含まれるノードへのオペレータレベル2のアクセス権があります。

T2_bレベル2

H

T2_cレベル2

I，J

14.4　NNMiのセキュリティおよびマルチテナントを設定する

NNMiのセキュリティおよびマルチテナント設定は，NNMiデータベース全体に適用されます。NNMi管理者であれば，すべてのテナントのすべてのオブジェクトへのオペレータアクセス権を表示および設定できます。

NNMi管理者が1つ以上のカスタムセキュリティグループを定義すると，［セキュリティグループ］がすべての［ノード］フォームに表示されます。また，［ノード］および［ノード（すべての属性）］インベントリビューの列としても表示されます。

NNMi管理者が1つ以上のカスタムテナントを定義すると，［テナント］フィールドがすべての［ノード］フォームに表示されます。また，［ノード］および［ノード（すべての属性）］インベントリビューの列としても表示されます。

ノードグループ

セキュリティ設定またはマルチテナント設定の一部と適合するようにノードグループを作成するには，セキュリティグループUUID，セキュリティグループ名，テナントUUID，またはテナント名に基づいて，ノードグループの追加のフィルターを指定します。これらのノードグループを使用して，監視アクションおよびインシデントライフサイクル移行アクション用のポーリングサイクルを，セキュリティグループまたはテナントごとに設定します。

ヒント

セキュリティグループとテナントの名前は変更できるため，追加のフィルターにはセキュリティグループまたはテナントのUUIDを指定します。この情報は，設定フォームと，nnmsecurity.ovplコマンド出力で使用できます。

ユーザーグループ：NNMiコンソールアクセス

事前に定義されたNNMiユーザーグループの1つにユーザーアカウントをマッピングすると，NNMiロールと，NNMiコンソールで表示されるメニュー項目が設定されます。各ユーザーアカウントには，そのユーザーのトポロジオブジェクトに対する最も高いオブジェクトのアクセス権に対応するNNMiロールを付与することをお勧めします。

ただし，NNMi管理者はすべてのトポロジオブジェクトへのアクセス権を持つため，管理者レベルの権限を付与することは避けてください。NNMiトポロジ内の一部のノードに対してだけ，NNMiコンソールユーザーを管理者として設定するには，そのユーザーをNNMiレベル1オペレータまたはNNMiレベル2オペレータのユーザーグループに割り当てます。また，オブジェクト管理者オブジェクトアクセス権を使用して，トポロジ内のノードのサブセットを含むセキュリティグループにマッピングされたカスタムユーザーグループを作成し，ユーザーをそのグループに割り当てます。

ユーザーグループ：ディレクトリサービス

ユーザーグループメンバーシップをNNMiデータベースに保存する場合，すべてのオブジェクトアクセス設定は，NNMi設定エリア内で，ユーザーグループ，ユーザーアカウントマッピング，セキュリティグループ，およびセキュリティグループマッピングを使用します。

ユーザーグループメンバーシップをディレクトリサービスに保存する場合，オブジェクトアクセス設定は，NNMi設定（セキュリティグループおよびセキュリティグループマッピング）と，ディレクトリサービスコンテンツ（ユーザーグループメンバーシップ）の間で共有されます。NNMiデータベースに，ユーザーアカウントまたはユーザーアカウントマッピングを作成しないでください。ディレクトリサービス内の適用可能なグループごとに，NNMiデータベースに1つ以上のユーザーグループを作成してください。NNMiで，各ユーザーグループ定義の［ディレクトリサービス名］フィールドに，ディレクトリサービス内のそのグループの識別名を設定します。

詳細については，「12.　NNMiとLDAPによるディレクトリサービスの統合」を参照してください。

14.4.1　セキュリティおよびマルチテナントの設定ツール

NNMiには，マルチテナントとセキュリティを設定するための幾つかのツールが備わっています。

セキュリティウィザード

NNMiコンソールの［セキュリティウィザード］は，セキュリティ設定の可視化に役立ちます。NNMiコンソール内でノードをセキュリティグループに割り当てるには，このウィザードを使用する方法が最も簡単です。［変更概要の表示］ページには，現在のウィザードセッションで保存されていない変更点のリストが表示されます。また，セキュリティ設定に関する潜在的な問題も示されます。

［セキュリティウィザード］の使用法の詳細については，ウィザード内のNNMiヘルプリンクをクリックしてください。

メモ

［セキュリティウィザード］は，NNMiセキュリティ設定に関してだけ使用できます。テナント情報は含まれていません。

NNMiコンソールフォーム

NNMiコンソール内の個々のセキュリティオブジェクトおよびマルチテナントオブジェクトのフォームは，設定の1つの側面を同時に集中的に捉える場合に便利です。これらのフォームの使用法の詳細については，各フォームのNNMiヘルプを参照してください。

［テナント］ビューにはNNMiマルチテナント設定情報が含まれています。このビューは，［設定］ワークスペースの［検出］の下に表示されます。各［テナント］フォームには1つのNNMiテナントが記述され，現在そのテナントに割り当てられているノードが表示されます。ノードの割り当て情報は読み取り専用です。

ノードに割り当てられているテナントまたはセキュリティグループを変更するには，［ノード］フォームまたはnnmsecurity.ovplコマンドを使用します。

次のNNMiコンソールビューは，［設定］ワークスペースの［セキュリティ］の下に表示されます。これらのビューには，次のNNMiセキュリティ設定情報が含まれています。

ユーザーアカウント

・各［ユーザーアカウント］フォームには1つのNNMiユーザーが記述され，そのユーザーが属するユーザーグループが表示されます。メンバーシップ情報は読み取り専用です。

・ユーザーグループメンバーシップをディレクトリサービスに保存すると，ユーザーアカウントはNNMiコンソールに表示されません。

ユーザーグループ

各［ユーザーグループ］フォームには1つのNNMiユーザーグループが記述され，そのユーザーグループにマッピングされたユーザーアカウントとセキュリティグループが表示されます。マッピング情報は読み取り専用です。

ユーザーアカウントのマッピング

・各［ユーザーアカウントのマッピング］フォームには，1つのユーザーアカウントとユーザーグループの関連づけが表示されます。

・ユーザーアカウントマッピングを変更しても，現在のNNMiコンソールユーザーにその変更は反映されません。現在のユーザーは，NNMiコンソールに次回のサインインで，変更を受け取ります。

・ユーザーグループメンバーシップをディレクトリサービスに保存すると，ユーザーアカウントマッピングはNNMiコンソールに表示されません。

セキュリティグループ

各［セキュリティグループ］フォームには1つのNNMiセキュリティグループが記述され，そのセキュリティグループに現在割り当てられているノードが表示されます。ノードの割り当て情報は読み取り専用です。

セキュリティグループのマッピング

・各［セキュリティグループのマッピング］フォームには，1つのユーザーグループとセキュリティグループの関連づけが表示されます。

・初期設定のあと，セキュリティグループマッピングに関連づけられたオブジェクトのアクセス権は読み取り専用になっています。セキュリティグループマッピングのオブジェクトアクセス権を変更するには，そのマッピングを削除して，再度作成します。

コマンドライン

nnmsecurity.ovplコマンドラインインタフェースは，自動操作や一括操作する場合に便利です。このツールは，セキュリティ設定に関する潜在的な問題のレポートも提供します。

nnmsecurity.ovplオプションの多くは，コンマ区切り値（CSV）ファイルからの入力データのロードをサポートしています。設定データは，nnmsecurity.ovplコマンドで使用するために，CSV出力を生成できるファイルまたはシステムに保持できます。このコマンドは，NNMiの外部で生成されたUUIDも受け入れます。

ヒント

セキュリティグループとテナントの名前は一意である必要はないため，nnmsecurity.ovplコマンドへの入力値としてセキュリティグループまたはテナントのUUIDを指定します。

次のスクリプト例では，nnmsecurity.ovplコマンドを使用して，2つのユーザーアカウントと5つのノードにセキュリティ設定を作成しています。

#!/bin/sh
# ユーザーを2つ作成する
nnmsecurity.ovpl -createUserAccount user1 -password password -role level1
nnmsecurity.ovpl -createUserAccount user2 -password password -role level2
# グループを2つ作成する
nnmsecurity.ovpl -createUserGroup local1
nnmsecurity.ovpl -createUserGroup local2
# 新しいユーザーグループにユーザーアカウントを割り当てる
nnmsecurity.ovpl -assignUserToGroup -user user1 -userGroup local1
nnmsecurity.ovpl -assignUserToGroup -user user2 -userGroup local2
# セキュリティグループを2つ作成する
nnmsecurity.ovpl -createSecurityGroup secgroup1
nnmsecurity.ovpl -createSecurityGroup secgroup2
# 新しいセキュリティグループに新しいユーザーグループを割り当てる
nnmsecurity.ovpl -assignUserGroupToSecurityGroup -userGroup local1 -securityGroup secgroup1 -role level1
nnmsecurity.ovpl -assignUserGroupToSecurityGroup -userGroup local2 -securityGroup secgroup2 -role level2
# セキュリティグループをノードに割り当てる
nnmsecurity.ovpl -assignNodeToSecurityGroup -node mplspe01 -securityGroup secgroup1
nnmsecurity.ovpl -assignNodeToSecurityGroup -node vwan_router-1 -securityGroup secgroup1
nnmsecurity.ovpl -assignNodeToSecurityGroup -node vwan_router-2 -securityGroup secgroup1
nnmsecurity.ovpl -assignNodeToSecurityGroup -node data_center_1 -securityGroup secgroup2
nnmsecurity.ovpl -assignNodeToSecurityGroup -node mplspe03 -securityGroup secgroup2

14.4.2　マルチテナントを設定する

次の方法でマルチテナントを設定できます。

NNMiコンソールの［テナント］フォーム

個々のテナントを処理する際に役立ちます。

nnmsecurity.ovplコマンドラインインタフェース

自動操作や一括操作する場合に便利です。このツールは，テナント設定に関する潜在的な問題のレポートも提供します。

それぞれのNNMiトポロジオブジェクトをテナント（組織）に割り当てるため，NNMiマルチテナントを定義および設定するプロセスは循環的なプロセスです。

NNMiマルチテナントの設定に関しては，次の点に注意してください。

検出されたノードに割り当てられるセキュリティグループは，そのノードに関連づけられたテナントの［初期検出セキュリティグループ］の値によって設定されます。

NNMiテナントを設定しないで，NNMiセキュリティモデルを使用すると，すべてのノードにデフォルトテナントが割り当てられます。

NNMi検出用にノードをシードするときに，そのノードが属するテナントを指定できます。自動検出ルールを使用してNNMiでノードが検出されると，NNMiによって，そのノードはデフォルトテナントに割り当てられます。検出後，ノードに対するテナントの割り当てを変更できます。

NNMiマルチテナントを計画および設定するための概略的な方法を次に示します。この概略的な手順では，NNMiマルチテナントを設定するための1つの方法を説明します。

ユーザー要件を分析して，NNMi環境で必要なテナントの数を判別する。

1つのNNMi管理サーバーで複数のネットワークを個々に管理する場合だけ，テナントを使用することをお勧めします。

管理対象のネットワークトポロジを分析して，各テナントにどのノードが属するかを判別する。

各テナントのトポロジを分析して，NNMiユーザーがアクセスする必要のあるノードのグループを判別する。

事前に定義されたNNMiユーザーグループと，［デフォルトのセキュリティグループ］および［未解決のインシデント］セキュリティグループの間のデフォルトの関係を削除する。

この手順によって，ユーザーが管理してはならないノードへのアクセス権が，そのユーザーに誤って付与されないようにします。この時点では，NNMiトポロジ内のオブジェクトにアクセスできるのはNNMi管理者だけです。

特定されたテナントを設定する。

a　特定されたセキュリティグループを作成します。

b　特定されたテナントを作成します。

テナントごとに，［デフォルトのセキュリティグループ］，またはアクセスが制限されたテナント固有のセキュリティグループのどれかに，［初期検出セキュリティグループ］を設定します。これを行うことで，NNMi管理者がアクセス権を設定するまで，テナントの新しいノードが全体に表示されることはなくなります。

テナントをシードに割り当てて，検出の準備をする。

ノードのグループを検出したあと，［初期検出セキュリティグループ］の値を変更できます。これを行うことで，ノードをセキュリティグループに手動で再割り当てする処理が制限されます。

検出が完了したら，次を実行する。

ノードごとにテナントを確認し，必要に応じて変更します。

ノードごとにセキュリティグループを確認し，必要に応じて変更します。

カスタムユーザーグループを設定する。

カスタムユーザーグループの設定については，「14.4.4　セキュリティ設定を確認する」を参照してください。

14.4.3　セキュリティグループを設定する

ディレクトリサービスとNNMiを統合して，ユーザー名，パスワード，およびオプションとしてNNMiユーザーグループの割り当ての保管場所を統合する場合は，NNMiセキュリティを設定する前に，その統合の設定を実行してください。

NNMiでは，次の方法でセキュリティを設定できます。

NNMiコンソールの［セキュリティウィザード］

セキュリティ設定の可視化に役立ちます。［変更概要の表示］ページには，現在のウィザードセッションで保存されていない変更点のリストが表示されます。また，セキュリティ設定に関する潜在的な問題も示されます。

個々のセキュリティオブジェクトに対応したNNMiコンソールのフォーム

セキュリティ設定の1つの側面を同時に集中的に捉える場合に便利です。

nnmsecurity.ovplコマンドラインインタフェース

自動操作や一括操作する場合に便利です。このツールは，セキュリティ設定に関する潜在的な問題のレポートも提供します。

NNMiトポロジ内のオブジェクトに対するユーザーのアクセス権を制限するために，NNMiセキュリティを定義および設定するプロセスは，循環的なプロセスです。

メモ

この設定方法は，セキュリティグループからユーザーアカウントに移動します。例えば，ユーザーアカウントからセキュリティグループにNNMiセキュリティを設定する場合，NNMiヘルプで「セキュリティの設定例」を検索してください。

NNMiセキュリティの設定に関しては，次の点に注意してください。

検出されたノードに割り当てられるセキュリティグループは，そのノードに関連づけられたテナントの［初期検出セキュリティグループ］の値によって設定されます。

NNMiテナントを設定しないで，NNMiセキュリティモデルを使用すると，すべてのノードがデフォルトテナントに割り当てられます。

NNMiセキュリティを計画および設定するための概略的な方法を次に示します。この概略的な手順では，NNMiセキュリティを設定するための1つの方法を説明します。

管理対象のネットワークトポロジを分析して，NNMiユーザーがアクセスする必要のあるノードのグループを判別する。

事前に定義されたNNMiユーザーグループと，［デフォルトのセキュリティグループ］および［未解決のインシデント］セキュリティグループの間のデフォルトの関係を削除する。

この手順によって，ユーザーが管理してはならないノードへのアクセス権が，そのユーザーに誤って付与されることがないようにします。この時点では，NNMiトポロジ内のオブジェクトにアクセスできるのはNNMi管理者だけです。

ノードの各サブセットのセキュリティグループを設定する。

特定のノードは1つのセキュリティグループにだけ属することができます。

a　セキュリティグループを作成します。

b　適切なノードを各セキュリティグループに割り当てます。

カスタムユーザーグループを設定する。

a　セキュリティグループごとに，NNMiユーザーアクセスの各レベルに対応するユーザーグループを設定します。

ユーザーグループメンバーシップをNNMiデータベースに保存しても，それらのユーザーグループにユーザーはマッピングされません。

ユーザーグループメンバーシップをディレクトリサービスに保存する場合は，各ユーザーグループの［ディレクトリサービス名］フィールドに，ディレクトリサービス内のそのグループの識別名を設定します。

b　各カスタムユーザーグループを，適切なセキュリティグループにマッピングします。マッピングごとに適切なオブジェクトアクセス権を設定します。

ユーザーアカウントを設定する。

ユーザーグループメンバーシップをNNMiデータベースに保存する場合は，次の手順を実行します。

NNMiコンソールにアクセスできるユーザーごとに，ユーザーアカウントオブジェクトを作成します。ユーザーアカウントを設定するプロセスは，NNMiコンソールログオンにディレクトリサービスを使用しているかどうかによって異なります。

各ユーザーアカウントをNNMiコンソールにアクセスするために，事前に定義したNNMiユーザーグループの1つにマッピングします。

各ユーザーアカウントをトポロジオブジェクトにアクセスするために，1つ以上のカスタムNNMiユーザーグループにマッピングします。

ユーザーグループメンバーシップをディレクトリサービスに保存する場合，各ユーザーが，事前に定義されたNNMiユーザーグループの1つ，および1つ以上のカスタムユーザーグループに属していることを確認します。

「14.4.4　セキュリティ設定を確認する」の説明に従って，設定を確認する。

セキュリティ設定を管理する。

［デフォルトのセキュリティグループ］に追加されたノードに注目し，これらのノードを適切なセキュリティグループに移動します。

新しいNNMiコンソールユーザーを適切なユーザーグループに追加します。

14.4.4　セキュリティ設定を確認する

セキュリティ設定が適切であるかを確認するために，設定のそれぞれの側面を個別に確認することが必要です。ここでは，設定を確認するための幾つかの方法を説明します。ここに記載されていない方法も使用できます。

メモ

NNMiには，潜在的なセキュリティ設定エラーのレポートが備わっています。これらのレポートには，NNMiコンソールの［ツール］＞［セキュリティレポート］からアクセスします。または，-displayConfigReportオプションをnnmsecurity.ovplコマンドに指定して使用することもできます。

セキュリティグループとノード間の割り当てを確認する

各ノードが適切なセキュリティグループに割り当てられていることを次の方法で確認します。

セキュリティグループごとに［ノード］または［ノード（すべての属性）］インベントリビューをソートし，グループ分けを調べます。

-listNodesInSecurityGroupオプションをnnmsecurity.ovplコマンドに指定して使用します。

ユーザーグループとセキュリティグループ間の割り当てを確認する

どのユーザーグループが各セキュリティグループにマッピングされているかを次の方法で確認します。

ユーザーグループまたはセキュリティグループごとに［セキュリティグループのマッピング］ビューをソートして，グループ分けを調べます。また，各マッピングのオブジェクトアクセス権も確認します。

［セキュリティウィザード］の［ユーザーグループとセキュリティグループのマップ］ページで，同時に1つのユーザーグループまたはセキュリティグループを選択して，そのオブジェクトに対する現在のマッピングを確認します。

-listUserGroupsForSecurityGroupオプションをnnmsecurity.ovplコマンドに指定して使用します。

各ユーザーがNNMiコンソールアクセス権を持っているかを確認する

NNMiコンソールアクセス権について，事前に設定されたNNMiユーザーグループの1つに各ユーザーが割り当てられていることを確認します。

NNMi管理者

NNMiレベル1オペレータ

NNMiレベル2オペレータ

NNMiゲストユーザー

そのほかのすべてのユーザーグループ割り当てで，NNMiデータベースのオブジェクトへのアクセス権が付与されます。

NNMiコンソールアクセス権を持たないユーザーは，［セキュリティウィザード］の［変更概要の表示］ページに表示されます。［ツール］>［セキュリティレポート］メニュー項目や，-displayConfigReport usersWithoutRolesオプションをnnmsecurity.ovplコマンドに設定して，この情報を得ることもできます。

ユーザーとユーザーグループ間の割り当てを確認する

ユーザーグループメンバーシップを次の方法で確認します。

ユーザーアカウントまたはユーザーグループごとに［ユーザーアカウントのマッピング］ビューをソートして，グループ分けを調べます。

［セキュリティウィザード］の［ユーザーアカウントとユーザーグループのマップ］ページで，同時に1つのユーザーアカウントまたはユーザーグループを選択して，そのオブジェクトに対する現在のマッピングを確認します。

-listUserGroupsオプションと-listUserGroupMembersオプションをnnmsecurity.ovplコマンドに指定して使用します。

テナントとノード間の割り当てを確認する

各ノードが適切なテナントに割り当てられていることを確認する方法として，テナントごとに［ノード］または［ノード（すべての属性）］インベントリビューをソートし，グループ分けを調べる方法があります。

現在のユーザー設定を確認する

現在ログオンしているユーザーのNNMiコンソールアクセス権を確認するには，［ヘルプ］＞［システム情報］をクリックします。［製品］タブの［ユーザー情報］セクションに，現在のNNMiセッションに関する次の情報が表示されます。

NNMiデータベースのユーザーアカウント，またはアクセス対象のディレクトリサービスに定義されているユーザー名。

NNMiロール。これは，ユーザーがマッピングされる，事前に定義されたNNMiユーザーグループ（NNMi管理者，NNMiレベル1オペレータ，NNMiレベル2オペレータ，およびNNMiゲストユーザー）の中で最も高い権限を持つものに対応します。マッピングによって，NNMiコンソールで使用できるアクションが決まります。

ユーザー名にマッピングされたユーザーグループ。このリストには，NNMiロールの設定前に設定されたNNMiユーザーグループと，NNMiデータベース内のオブジェクトへのアクセス権を付与するそのほかのすべてのユーザーグループが含まれています。

14.4.5　セキュリティおよびマルチテナントの設定をエクスポートする

次の表は，NNMiのセキュリティおよびマルチテナント設定をエクスポートするための設定エリアを示しています。nnmconfigexport.ovpl -cコマンドで使用できます。エクスポートエリアは，特にグローバルネットワーク管理環境で，複数のNNMi管理サーバーにわたって設定を管理するのに役立ちます。

表14‒5　NNMiのセキュリティおよびマルチテナント設定のエクスポートエリア

設定エリア

説明

account

ユーザーアカウント，ユーザーグループ，およびユーザーアカウントとユーザーグループ間のマッピングをエクスポートします。

複数のNNMiデータベースにわたってユーザー定義を共有するのに便利です。

security

テナントおよびセキュリティグループをエクスポートします。

複数のNNMiデータベースにわたってセキュリティ定義を共有するのに便利です。

この情報をインポートすると，新しいオブジェクトが作成され，既存のオブジェクトが更新されますが，現在のエクスポートに含まれていないオブジェクトは削除されません。このため，ローカルで定義されたオブジェクトがNNMiデータベースに含まれている場合でも，このオプションは安全に使用できます。

securitymappings

ユーザーグループとセキュリティグループ間のマッピングをエクスポートします。

セキュリティとマルチテナント設定を完全にエクスポートするには，account，security，およびsecuritymappings設定エリアの同時エクスポートを実行してください。

14.5　NNMiセキュリティとマルチテナントをグローバルネットワーク管理に定義する

グローバルネットワーク管理環境では，ノードのテナントは，そのノードを管理するNNMi管理サーバーに設定されます。グローバルネットワーク管理環境では，指定されたノードのテナントUUIDは各グローバルマネージャーとリージョナルマネージャーで同じです。

ノードのセキュリティグループは，トポロジにそのノードが含まれる各NNMi管理サーバーに設定されます。したがって，トポロジ内のオブジェクトへのユーザーアクセスは，グローバルネットワーク管理環境の各NNMi管理サーバーに別個に設定されます。グローバルマネージャーとリージョナルマネージャーが使用するセキュリティグループ定義は，同じである場合も，異なる場合もあります。

グローバルマネージャーとリージョナルマネージャーに同様のユーザーアクセスを設定する場合，幾つかの方法を使用して設定することもできますが，大部分の場合，各NNMi管理サーバーにカスタム設定する必要があります。

ヒント

グローバルマネージャーにすべてのテナントとセキュリティグループを定義します。nnmconfigexport.ovpl -c securityを使用して，テナントとセキュリティグループ定義をエクスポートします。各リージョナルマネージャーで，nnmconfigimport.ovplを使用してテナントとセキュリティグループ定義をインポートします。あるいは，nnmsecurity.ovplコマンドを使用して，別のNNMi管理サーバーのUUIDと同じUUIDを使用して，テナントおよびセキュリティグループを作成できます。この推奨手順に従うことで，グローバルネットワーク管理環境内で，各テナントとセキュリティグループのUUIDを同じにできます。

ユーザーがグローバルマネージャーからNPSレポートを開始する場合，このベストプラクティスは設定の必須部分になります。

テナントUUIDは一意である必要がありますが，テナント名は再利用できます。NNMiは，名前が同じでUUIDが異なる2つのテナントを，共有設定を持たない2つの別個のテナントであると見なします。

組織ごとに1つのリージョナルマネージャーをセットアップする場合は，リージョナルマネージャーのすべてのノードを1つのテナントに入れられます。ただし，各リージョナルマネージャーに一意のテナントを設定し，グローバルマネージャーでトポロジデータが確実に分離されるようにしてください。

リージョナルマネージャーからグローバルマネージャーに転送されたインシデントに，セキュリティ情報とテナント情報を伝達する幾つかの追加カスタムインシデント属性（CIA）が含まれる場合があります。

このようなインシデントのソースオブジェクトがデフォルトテナント以外のテナントに属している場合，転送されるインシデントには次のCIAが含まれます。

cia.tenant.name

cia.tenant.uuid

このようなインシデントのソースオブジェクトが［デフォルトのセキュリティグループ］以外のセキュリティグループに属している場合，転送されるインシデントには次のCIAが含まれます。

cia.securityGroup.name

cia.securityGroup.uuid

14.5.1　グローバルネットワーク管理にセキュリティおよびマルチテナントの初期設定をする

グローバルネットワーク管理の初期設定後，リージョナルマネージャーは，グローバルネットワーク管理の設定に従って，リージョナルトポロジ内のノードに関する情報を使用して，グローバルマネージャーを更新します。

デフォルトテナントだけとのトポロジの同期

カスタムセキュリティグループとデフォルトテナントを持つグローバルネットワーク管理環境の場合，グローバルマネージャーでは，リモートで管理されているすべてのノードが，次の設定でグローバルマネージャートポロジに追加されます。

デフォルトテナント

デフォルトテナントの［初期検出セキュリティグループ］として設定されるセキュリティグループ。

カスタムテナントとのトポロジの同期

カスタムセキュリティグループとカスタムテナントを持つグローバルネットワーク管理環境の場合，グローバルマネージャーでは，リモートで管理されているすべてのノードが，そのノードに割り当てられているテナントのUUIDを使用して，グローバルマネージャートポロジに追加されます。そのテナントUUIDがグローバルマネージャーにない場合，次のように，グローバルネットワーク管理プロセスによってグローバルマネージャーのNNMi設定にテナントが作成されます。

テナントUUIDは，リージョナルマネージャーの場合と同じ値です。

テナント名は，リージョナルマネージャーの場合と同じ値です。

［初期検出セキュリティグループ］の値は，テナントと同じ名前のセキュリティグループに設定されます。なお，セキュリティグループがグローバルマネージャーにない場合，NNMiによってそのセキュリティグループが作成されます。

グローバルマネージャーのトポロジにノードが追加されると，そのノードは，グローバルマネージャーに設定されたテナントUUIDに対応する［初期検出セキュリティグループ］に割り当てられます。このため，グローバルマネージャー上でのセキュリティグループの関連づけは，リージョナルマネージャー上でのセキュリティグループの関連づけから独立しています。

ヒント

グローバルマネージャーでのセキュリティ設定を簡素化するための推奨を次に示します。

各リージョナルマネージャーによって管理されるノードのスプレッドシート，またはそのほかのレコードを保持します。ノードごとに，リージョナルマネージャーとグローバルマネージャーのそれぞれに必要なセキュリティグループをメモしておきます。グローバルネットワーク管理の設定が完了したら，nnmsecurity.ovplコマンドを使用して，セキュリティグループの割り当ての確認および更新をします。

グローバルネットワーク管理環境で，複数のリージョナルマネージャーによって1つのグローバルマネージャーが更新されている場合，そのグローバルマネージャーに対してグローバルネットワーク管理の設定を有効にするには，各リージョナルマネージャーから1つずつ設定してください。

各リージョナルマネージャーをグローバルネットワーク管理の設定に追加する前に，デフォルトテナント（またはカスタムテナント）の［初期検出セキュリティグループ］の値を変更できます。これを実行した場合，以前に設定されたリージョナルマネージャーのトポロジに新しいノードが追加されると，さまざまな結果が生じるおそれがあることに注意してください。

グローバルネットワーク管理を有効にする前に，グローバルマネージャー上で，リージョナルマネージャーで使用される各テナントの［初期検出セキュリティグループ］を，オペレータがアクセスできない専用セキュリティグループに設定してください。これによって，グローバルマネージャー上の管理者は，ほかのNNMiコンソールオペレータのために，ノードを適切なセキュリティグループに明示的に移動しなくてはならなくなります。

14.5.2　セキュリティおよびマルチテナントの割り当てのグローバルネットワーク管理への影響

次の表は，リージョナルマネージャーでのノードのテナントまたはセキュリティグループの割り当てへの変更が，グローバルマネージャーにどのように影響を及ぼすかを示しています。

表14‒6　リージョナルマネージャーでの設定変更がグローバルマネージャーに及ぼす影響

アクション

影響

リージョナルマネージャーで，ノードを別のテナントに割り当てる。

グローバルマネージャーのノードは，その別のテナントに割り当てられるように変更されます。テナントUUIDがグローバルマネージャーにない場合は作成されます。

リージョナルマネージャーで，ノードを別のセキュリティグループに割り当てる。

グローバルマネージャーでは変更されません。NNMi管理者は，その変更を手動で複製するように選択できます。

リージョナルマネージャーで，テナントの設定（名前，説明，または初期検出セキュリティグループ）を変更する。

グローバルマネージャーでは変更されません。NNMi管理者は，その変更を手動で複製するように選択できます。

リージョナルマネージャーで，セキュリティグループの設定（名前または説明）を変更する。

グローバルマネージャーでは変更されません。NNMi管理者は，その変更を手動で複製するように選択できます。

15　グローバルネットワーク管理

この章では，グローバルネットワークを管理する方法について説明します。

15.1　グローバルネットワーク管理の前提条件

グローバルネットワーク管理機能を利用する場合，グローバルネットワーク管理を構成するNNMi管理サーバーは同じバージョン・リビジョンである必要があります（リビジョンまで同じ必要があります）。修正版のバージョンは同じである必要はありません。

15.2　グローバルネットワーク管理の利点

NNMiを地理的位置が異なる複数のNNMi管理サーバーに導入しているとします。各NNMi管理サーバーでは，検出と監視のニーズに合うように，ネットワークの検出および監視を行っています。こうした既存のNNMi管理サーバーと設定を使用して，特定のNNMi管理サーバーをグローバルマネージャーとして指定することで，新たな検出を追加したり監視の設定を変更したりせずに，集約したノードオブジェクトデータを表示できます。

NNMiグローバルネットワーク管理機能で，地理的位置が異なるネットワークを管理しながら，複数のNNMi管理サーバーを連携させることができます。特定のNNMi管理サーバーをグローバルマネージャーとして指定し，複数のリージョナルマネージャーを集約したノードオブジェクトデータを表示します。

NNMiグローバルネットワーク管理機能には，次の利点があります。

グローバルマネージャーから見た，企業のネットワークの全体像を表示できます。

次のように容易に設定できます。

リージョナルマネージャーの管理者はそれぞれ，すべてのノードオブジェクトデータを指定するか，またはグローバルマネージャーレベルで参加する特定のノードグループを指定します。

各グローバルマネージャーの管理者は，情報の提供を許可するリージョナルマネージャーを指定します。

各サーバーごとに，インシデントの生成と管理を行うことができます（各サーバーで使用可能なトポロジのコンテキスト内で生成されます）。

詳細については，NNMiヘルプの「NNMiのグローバルネットワーク管理機能 (NNMi Advanced)」を参照してください。

動的ネットワークアドレス変換（NAT），動的ポートアドレス変換（PAT），または動的ネットワークアドレスおよびポート変換（NAPT）の各グループには，NNMiグローバルネットワーク管理設定全体で一意のテナントに加え，NNMiリージョナルマネージャーが必要です。詳細については，「13.　NAT環境の重複IPアドレスの管理」およびNNMiヘルプを参照してください。

15.3　グローバルネットワーク管理の適用を検討する

15.3.1　複数サイトのネットワークを継続的に監視する

ITグループは，複数のサイトに配備されているネットワーク機器を週7日，24時間体制で管理している場合，NNMiのグローバルネットワーク管理機能を使用すれば，トポロジとインシデントを集約して表示し，監視できるようになります。

15.3.2　重要なデバイスを選択して監視する

複数の場所に配備された重要デバイスのステータスとインシデントを，1つのNNMi管理サーバーで表示できる場合，リージョナルマネージャーに転送フィルタを設定します。このフィルタによって，リージョナルマネージャーからグローバルマネージャーに送信するノードオブジェクトデータを選択できます。例えば，リージョナルマネージャーに対し転送フィルタを設定して，重要デバイスに関する情報だけをグローバルマネージャーに転送するようにできます。

15.3.3　ライセンスを考慮する

グローバルマネージャーとして使用するNNMi管理サーバーには，NNMi Advancedライセンスを購入してインストールする必要があります。NNMi管理サーバーをリージョナルマネージャーとして使用する場合は，NNMi Advancedライセンスは必要ありません。

グローバルネットワーク管理機能を使用しながら，グローバルマネージャーに必要な新しいライセンスの数を抑えることができます。例えば，ITグループが複数のサイトに配備された重要な装置を監視する必要がある場合は，リージョナルマネージャーに転送フィルタを設定して，グローバルマネージャーに重要な装置に関する情報だけが転送されるようにできます。このようなフィルタ設定を使用することで，既存のグローバルマネージャーのライセンスを最大限に活用し，NNMiへの投資をむだなく使用できます。

ライセンスを取得したノードの総数がグローバルマネージャーのNNMi Advancedライセンスより多くなるように，リージョナルマネージャー用にNNMiライセンスを増やします。グローバルマネージャーには，すべての領域のすべてのノードの完全なインベントリがありません。グローバルマネージャーをすべてのリージョナルマネージャーと同期させて，ライセンスが不十分だったために前回省略したノードを検索して作成する場合，グローバルマネージャーで十分なNNMi Advancedライセンスを購入してインストールし，リージョナルマネージャーでインストールしたライセンス総数を上回るようにする必要があります。

十分なライセンスをインストールしたら，次のどちらかの方法で対処します。

すべてのリージョナルマネージャーで設定されている，すべての再検出間隔の時間が経過して，すべての領域ですべてのノードが再検出されるまで待ちます。リージョナルマネージャーは，すべての領域ですべてのノードを再検出したら，再検出されたノードの情報をグローバルマネージャーに送信します。

グローバルマネージャーはこのノード情報を受信し，各領域でノードごとにグローバルノードを作成します。

各リージョナルマネージャーでnnmnoderediscover.ovpl -allスクリプトを実行します。

メモ

2番目の方法では，ネットワーク上のトラフィックが増加し，NNMiマネージャーのセット全体から多くのNNMiリソースが消費されることにもなります。このオプションは，最初のNNMi検出ほどリソースの多くを消費しませんが，最初の検出を実行することに似ています。最適な方法では，ある程度の時間をおくか，現在のリージョナルマネージャーの負荷が減って正常になるのを待ち，領域ごとに間隔をおいてスクリプトを実行してから，次のリージョナルマネージャーの再検出を始めます。

15.4　実践的なグローバルネットワーク管理の例

次の図を参照してください。地理的位置が異なる2つの運用サイトがあるとします。本社は，運用サイトとは別の地理的位置にあります。つまり，全部で3か所でNNMi管理サーバーが機能しています。

本社のIT担当者が，ローカルネットワーク機器およびリージョナルサイト1と2の両方に配備された重要ネットワーク機器を，ネットワークの観点から監視する必要があります。リージョナルサイト1と2両方のIT担当者は，それぞれのサイトに配備されている重要なネットワーク機器を監視する必要があります。

図15‒1　ネットワークの例

15.4.1　要件のレビュー

本社，リージョナルサイト1，リージョナルサイト2のNNMi管理サーバーが，それぞれのサイトに配備された複数のルーターとスイッチを管理すると想定します。この例では，NNMi管理サーバーをそれぞれglobal1，regional1およびregional2と呼びます。それぞれの場所に配備された重要なスイッチとルーターの検出と監視を行うようにNNMi管理サーバーを設定したとします。グローバルネットワーク管理機能を使用するために，これらのサイトにあるNNMi管理サーバーでの検出を再設定する必要はありません。

メモ

グローバルネットワーク管理機能の設定中，nnmbackup.ovplスクリプトを使って1つのNNMi管理サーバーをバックアップし，nnmrestore.ovplスクリプトを使ってこのバックアップを第2のNNMi管理サーバーに復元し，この両方のNNMi管理サーバーをリージョナルNNMi管理サーバーに接続することはしないでください。あるNNMi管理サーバーから2番目のNNMi管理サーバーにバックアップデータを配置すると，これらの両方のサーバーに同じデータベースUUIDが存在することになります。NNMiを第2のNNMi管理サーバーに復元したあと，元のNNMi管理サーバーからNNMiをアンインストールする必要があります。

本社ITグループでは，リージョナルサイト1と2に配備された重要な機器だけの監視を行い，ほかのデバイスの管理はしない予定です。次の表に，監視のニーズをまとめます。

表15‒1　グローバルネットワーク管理のネットワーク要件

サイト

NNMi管理サーバー

重要なスイッチ

管理するリージョナル機器

本社

global1

15台のModel

3500yl HP

ProCurve Switch

各リージョナルサイトのModel

3500yl HP

ProCurve Switch

すべて

リージョナルサイト1

regional1

15台のModel

3500yl HP ProCurve Switch

該当なし

リージョナルサイト2

regional2

15台のModel

3500yl HP ProCurve Switch

該当なし

要約すると，NNMi管理サーバーglobal1が本社を監視し，NNMi管理サーバーregional1とregional2が，各リージョナルサイトを監視しています。リージョナルサイト1と2に配備されたModel 3500yl ProCurve Switchのインシデントとデバイス情報を，本社で表示する必要があります。この例では，regional1とregional2の両方で，リージョナルサイト1に配備された複数の共通スイッチを管理しています。

(1)　リージョナルマネージャーとグローバルマネージャーの接続

グローバルネットワーク管理接続を設定するときに，次の情報を考慮します。

NNMiでは，リージョナルマネージャーと通信する1つ以上のグローバルマネージャーを設定できます。例えば，regional1と通信するために第2のグローバルマネージャー，global2が必要な場合，NNMiでは，regional1と通信するglobal1とglobal2の両方を設定できます。詳細については，リリースノートを参照してください。

グローバルネットワーク管理は，1つの接続レイヤーで動作します。例えば，この章の例では，1つの接続レイヤー，regional1と通信するglobal1とregional2と通信するglobal1について検討します。NNMiは，複数の接続レベルを設定しないでください。例えば，global1はregional1と通信し，かつregional1がregional2と通信するようには設定しないでください。グローバルネットワーク管理機能は，この3つのレイヤー設定用に設計されていません。

2つのNNMi管理サーバーは，相互に両方向に通信する設定にはしないでください。例えば，global1がregional1と通信し，かつregional1がglobal1と通信するようには設定しないでください。

15.4.2　初期準備

(1)　ポート可用性：ファイアウォールの設定

グローバルネットワーク管理機能が正しく機能するためには，global1からregional1とregional2へのTCPアクセス用に，特定のウェルノウンポートが開いているかどうかを確認する必要があります。NNMiインストールスクリプトでは，デフォルトとしてポート80，443を設定します。ただし，インストール中にこの値は変更できます。

メモ

ここで説明した例では，global1がregional1とregional2へのTCPアクセスを確立します。ファイアウォールは，一般的に接続を開始するサーバーに基づいて設定されます。global1がregional1とregional2への接続を確立すると，トラフィックは両方向に流れます。

現在の値を確認したりポート設定を変更したりするには，次のファイルを編集します。

Windows：%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

Linux：$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

次の表に，アクセス可能にしておく必要があるウェルノウンポートを示します。

表15‒2　アクセス可能にしておく必要があるソケット

セキュリティ

パラメーター

TCPポート

非SSL

nmsas.server.port.web.http

80

nmsas.server.port.hq

4457

SSL

nmsas.server.port.web.https

443

nmsas.server.port.hq.ssl

4459

(2)　証明書の設定

global1と2つのリージョナルNNMi管理サーバー（regional1とregional2）間で安全な通信プロトコルによるグローバルネットワーク管理機能を使用する場合は，証明書を設定する必要があります。NNMiのインストール中，NNMiインストールスクリプトでは，ほかのエンティティに対して自身を識別できるよう，NNMi管理サーバーに自己署名証明書を作成します。使用するNNMi管理サーバーには，正しい証明書を持つグローバルネットワーク管理機能を設定する必要があります。「10.3.7　グローバルネットワーク管理環境での証明書の使用」に示した手順を実行してください。

バージョン11-50にアップグレードされたNNMi管理サーバー

現在使用している複数のNNMi管理サーバーのうち，一部が以前のバージョンのNNMiからNNMi 11-50にアップグレードしたもので，一部が新たにインストールしたNNMi 11-50インスタンスである場合は，GNMを設定する前に追加的な設定タスクを実行する必要があります。

NNMi 11-50より前のバージョンでは，NNMiは証明書を保存するためにJava KeyStore (JKS) リポジトリを提供していました。NNMi 11-50では，証明書を保存するためにPublic Key Cryptography Standards (PKCS) #12リポジトリが導入されています。NNMi 11-50の新しいインスタンスをシステムにインストールすると，新しいPKCS #12ファイルベースの証明書管理方法を利用できます。

ただし，古いバージョンのNNMiをバージョン11-50にアップグレードした場合，PKCS #12ファイルベースの証明書管理はすぐには利用できず，NNMiでは証明書管理にJKSリポジトリが引き続き使用されます。

このような環境でGNMを設定する場合は，事前に「10.2　アップグレードされたNNMi環境で新しいキーストアーを使用するための設定」の手順に従い，アップグレードしたすべてのNNMi管理サーバーでPKCS #12ファイルベースの証明書管理方法を使用するように設定を行ってください。

(3)　NNMi管理サーバー規模の考慮事項

この例では，グローバルネットワーク管理設定で既存のNNMi管理サーバーを使用することを想定しています。

NNMiのインストールが必要となるサーバーのサイズに関する具体的な情報については，リリースノートを参照してください。

(4)　システムクロックの同期化

global1，regional1，およびregional2サーバーをグローバルネットワーク管理設定に接続する前に，これらのNNMi管理サーバークロックを同期化することが重要です。グローバルネットワーク管理（グローバルマネージャーとリージョナルマネージャー）やシングルサインオン（SSO）に属するネットワーク環境内のすべてのNNMi管理サーバーは，それぞれの内部タイムクロックを世界標準時で同期化する必要があります。例えば，LinuxツールのNetwork Time Protocol Daemon（NTPD）や使用可能なWindowsオペレーティングシステムツールなどの時刻の同期プログラムを使用します。詳細については，NNMiヘルプの「クロック同期化の問題 (SSO / グローバルネットワーク管理)」または「グローバルネットワーク管理をトラブルシューティングする」と「15.11.2　クロック同期」を参照してください。

メモ

サーバークロック同期の問題など，リージョナルマネージャーとの接続に問題がある場合，NNMiではNNMiコンソールの下部に警告メッセージが表示されます。

(5)　グローバルネットワーク管理で自己署名証明書を使用する場合のアプリケーションフェイルオーバー機能の使用法

アプリケーションフェイルオーバー設定で，自己署名証明書を使用したグローバルネットワーク管理機能を使用する場合は，追加の手順を実行する必要があります。

(6)　グローバルネットワーク管理での自己署名証明書の使用法

グローバルネットワーク管理機能で自己署名証明書を使用する場合は，追加の手順を実行する必要があります。「10.3.7　グローバルネットワーク管理環境での証明書の使用」を参照してください。

(7)　グローバルネットワーク管理での認証機関の使用法

グローバルネットワーク管理機能で認証機関を使用する場合は，追加の手順を実行する必要があります。「10.3.7　グローバルネットワーク管理環境での証明書の使用」を参照してください。

(8)　監視する重要な機器の一覧作成

各リージョナルマネージャーによって管理され，グローバルマネージャーからモニタリングされる機器のリストを作成します。例えば，global1からモニタリングされるregional1とregional2の管理対象機器リストを作成します。この情報を転送フィルターで使用します。詳細については，「15.5　リージョナルマネージャーで転送フィルタを設定する」を参照してください。

regional1とregional2からglobal1に転送する情報を制限した場合に得られる結果については，慎重に考慮する必要があります。計画を立てるときに，次の点を考慮してください。

global1で完全な分析を行って正確なインシデントを生成するには，regional1とregional2から得られる完全なトポロジが必要になるため，除外するデバイスが多くなり過ぎないように注意します。

重要ではないデバイスを除外すると，global1のシステムパフォーマンスコストを節約できます。

重要ではないデバイスを除外すると，ソリューションの全体的な拡張性が改善され，NNMiで必要となるネットワークトラフィックを削減できます。

(9)　グローバルマネージャーとリージョナルマネージャーの管理ドメインの検討

リージョナルマネージャーからグローバルマネージャーに転送する情報を決定するために，グローバルマネージャーとリージョナルマネージャーの管理ドメインを検討します。

この例では，NNMi管理サーバーglobal1，regional1，およびregional2は，独自のノードセットを管理しています。この例では，あとでregional1とregional2からglobal1に，それぞれが管理する機器に関する情報を転送するよう設定します。

次の手順に従って，global1，regional1，およびregional2が現在監視している機器を確認します。機器を確認しておくと，regional1とregional2からglobal1に転送する重要な機器を選択するときに役立ちます。

この例では，次の手順を実行してこの情報を確認します。

ブラウザでglobal1のNNMiコンソールを指定する。

サインインする。

［インベントリ］ワークスペースをクリックする。

このワークスペースでglobal1が現在監視していて検出されたインベントリを確認できる。

ブラウザでregional1のNNMiコンソールを指定する。

サインインする。

［インベントリ］ワークスペースをクリックする。

regional1が監視しているノードを確認し，global1で監視するデバイスの一覧を作成する。

ブラウザでregional2のNNMiコンソールを指定する。

サインインする。

［インベントリ］ワークスペースをクリックする。

regional2が監視しているノードを確認し，global1で監視するデバイスの一覧を作成する。

(10)　NNMiヘルプトピックの確認

グローバルネットワーク管理に関するすべてのヘルプトピックを確認するには，次の手順を実行します。

NNMiヘルプで，［検索］をクリックする。

［検索］フィールドに「グローバルネットワーク管理」と入力する。

［検索］をクリックする。

この検索によって，グローバルネットワーク管理に関連する50以上のトピックが見つかります。

15.5　リージョナルマネージャーで転送フィルタを設定する

この例では，global1はregional1とregional2の両方と通信します。グローバルマネージャーglobal1がリージョナルマネージャーregional1とregional2から受け取るノードオブジェクトデータを制御するには，regional1とregional2の両方で転送フィルタを設定する必要があります。

15.5.1　転送されるノードを制限する転送フィルタを設定する

この例では，Model 3500yl ProCurve Switchのノード情報だけをregional1からglobal1に転送できるノードグループを作成します。新しいノードグループを作成し，グループに制限を設定するには，次の手順を実行します。

NNMiコンソールのregional1の［設定］＞［オブジェクトグループ］から，［ノードグループ］をクリックする。

［新規作成］をクリックする。

メモ

この例では，ノードフィルタの新規作成し，そのフィルタを使用してregional1とregional2の転送フィルタを作成する方法を説明していますが，既存のフィルタを使用して，リージョナルNNMi管理サーバーからグローバルNNMi管理サーバーへの転送フィルタを設定することもできます。

独自のデバイスもフィルタも含まれていないコンテナノードグループを作成して，子ノードグループを指定できます。この方法を使用すると，1つのコンテナノードグループを使用して，ノードオブジェクトデータをグローバルNNMi管理サーバーに転送できます。

フィルタ名として名前フィールドにglobal1と入力し，［注］フィールドに作成するフィルタの説明を入力する。

［デバイスフィルター］タブで［新規作成］アイコンをクリックして，［ノードデバイスフィルター］フォームを開く。

プルダウンメニューを使用して，［デバイスのカテゴリ］では［スイッチ-ルーター］，［デバイスのベンダー］では［Hewlett-Packard］，および［デバイスのファミリー］では［HP ProCurve 3500 Fixed-port Switch］を選択する。

プルダウンメニューから，［クイック検索］をクリックして，［デバイスのプロファイル］フォームを開く。

3500yl HP ProCurve Switchのプロファイルを検索して選択し，［OK］をクリックする。

設定フォームごとに，［保存して閉じる］をクリックする。

このフィルタをテストするため，［global1］を選択する。

［アクション］＞［ノードグループの詳細］メニューから，［メンバーの表示］をクリックする。

NNMiではすでにHP 3500ylスイッチが1つ検出されている。これは，作成したフィルタが，設定した特定のスイッチモデルを検索していることを示している。次のステップでは，今作成したこのノードフィルタを使用して転送フィルタを設定する。

NNMiコンソールのregional1の［設定］ワークスペースから，［グローバルネットワーク管理］をクリックする。

［転送フィルター］タブをクリックする。

［クイック検索］をクリックする。

［global1］フィルタを選択し，［OK］をクリックする。

［保存して閉じる］をクリックする。

これで，regional1の転送フィルターの設定作業は完了です。regional2についても手順1.から手順16.を実行し，「15.6　グローバルマネージャーとリージョナルマネージャーを接続する」の説明に従って，global1をregional1とregional2に接続します。

15.6　グローバルマネージャーとリージョナルマネージャーを接続する

この例では，regional1とregional2の両方で，共通のスイッチを複数管理します。

この共通のスイッチ情報をregional1かglobal1に転送するには，必要な接続を設定する必要があります。

そのためには，global1を先にregional1に接続してからregional2に接続する必要があります。この接続順によって，global1はregional1をこれらの共通スイッチの監視を行うNNMi管理サーバーであると見なし，regional2から受け取るこれらの共通スイッチに関する情報を無視します。

メモ

この機能の動作を理解するには，まずは小さな規模で使用してから，それぞれのネットワーク管理ニーズに合わせて拡張することを推奨します。

global1を先にregional1に接続し，次にregional2に接続するには，次の手順を実行します。

先ず，NNMi管理サーバーのクロックをglobal1，regional1，およびregional2と同期してから，グローバルネットワーク管理設定内のこれらのサーバーを接続する。

詳細については，NNMiヘルプの「クロック同期化の問題 (SSO / グローバルネットワーク管理)」を参照してください。

メモ

サーバークロック同期の問題など，リージョナルマネージャーとの接続に問題がある場合は，NNMiでは警告メッセージが表示されます。

global1からregional1への接続を設定する。

a　global1のNNMiコンソールで，［設定］ワークスペースの［グローバルネットワーク管理］をクリックします。

b　［リージョナルマネージャ接続］をクリックします。

c　［新規作成］アイコンをクリックして，リージョナルマネージャーを新規作成します。

d　regional1の名前と説明情報を追加します。

e　［接続］タブをクリックします。

f　［新規作成］アイコンをクリックします。

g　regional1の接続情報を追加します。

メモ

このフォームの実行に関する個別の情報については，NNMiヘルプの「グローバルマネージャー: リージョナルマネージャーに接続する」を参照してください。

h　各設定フォームで［保存して閉じる］をクリックし，変更を保存します。

global1からregional2への接続を確立するため，手順2.のaからhまでを実行する。

15.7　global1からregional1とregional2への接続ステータスを確認する

global1からregional1およびregional2への接続の状態を確認するには，次の手順を実行します。

global1のNNMiコンソールで，［設定］ワークスペースの［グローバルネットワーク管理］をクリックする。

［リージョナルマネージャ接続］タブをクリックする。

regional1とregional2の接続ステータスを確認する。

［接続済み］と表示されたら，正しく機能していることを意味します。

詳細については，NNMiヘルプの「リージョナルマネージャーとの接続状態を確認する」を参照してください。

NNMiが検出を完了するまで，次のセクションには進まないでください。詳細については，「3.3.3　検出の進行状況を確認する」を参照してください。

15.8　global1のインベントリを確認する

NNMiが検出を完了するまで，このセクションは実行しないでください。詳細については，「3.3.3　検出の進行状況を確認する」を参照してください。

global1に転送されるノード情報regional1を表示するには，次の手順を実行します。

［インベントリ］ワークスペースに配置されている［管理サーバーのノード］フォームに，global1のNNMiコンソールから移動する。

スイッチnode102130に関する情報がregional1からglobal1に転送されたと仮定する。

regional1を選択すると，インベントリは次のように表示されます。

手順1.から手順2.を実行して，接続されているほかのリージョナルマネージャーからglobal1に転送されたデバイスインベントリも表示します。

15.9　global1とregional1との通信を切断する

（一時的または完全に）グローバルマネージャー（global1など）をシャットダウンするには，グローバルマネージャーとリージョナルマネージャー間の通信を切断する必要があります。

この例では，global1では対regional1のサブスクリプションがまだアクティブであると想定します。

global1とregional1間の通信を切断するには，次の手順を実行します。

global1のNNMiコンソールで，［設定］ワークスペースの［グローバルネットワーク管理］をクリックする。

［リージョナルマネージャ接続］をクリックする。

接続状態が［接続されています］であることを確認する。

接続状態が［接続されています］ではない場合，処理を続行する前に，NNMiヘルプの「グローバルネットワーク管理をトラブルシューティングする」を参照して問題を診断します。

regional1を選択して［開く］アイコンをクリックする。

［接続］をクリックして［regional1.xx.x.xx］を選択してから［削除］アイコンをクリックする。

［保存して閉じる］をクリックする。

［リージョナルマネージャ接続］タブでは，regional1の［名前］属性に注意する（大文字小文字は区別される）。

手順9.で，この［名前］属性が必要になります。

［保存して閉じる］をクリックする。

global1のコマンドラインで次のコマンドを入力する。

nnmnodedelete.ovpl -rm regional1 -u NNMiadminUserName -p
NNMiadminPassword

-rmには，手順7.で確認した名前を指定します。

これらのコマンドで，regional1から転送されたノードレコードをglobal1から削除する。

コマンドでは，regional1からglobal1に転送されたノードに関連するインシデントも閉じます。詳細については，NNMiヘルプの「リージョナルマネージャーとの接続を解除する」を参照してください。

regional1の設定レコードを削除するには，次を実行する。

a　［設定］ワークスペースをクリックします。

b　［グローバルネットワーク管理］フォームを選択します。

c　［リージョナルマネージャ接続］タブを選択します。

d　regional1を選択して［削除］アイコンをクリックします。

e　［保存して閉じる］をクリックして削除を保存します。

15.10　グローバルネットワーク管理の追加情報

15.10.1　検出とデータの同期化

ネットワーク管理者がネットワーク上のデバイスの追加，削除，または変更を行うと，regional1やregional2などのリージョナルサーバーはそうした変更を検出して，この章の例でのglobal1などのグローバルサーバーを更新します。regional1とregional2では，これらが管理するノードの管理モードに対して管理者が行う変更についてもglobal1に通知します。

メモ

整合性を保つため，regional1とregional2はデバイスの状態の変化を検出すると，global1を継続的に更新するので，グローバルサーバーとリージョナルサーバーの両方でノードの状態が同じに保たれます。

regional1またはregional2が管理するノードに関する情報をglobal1が要求するたびに，regional1またはregional2は要求された情報をglobal1に返します。global1からノードに直接要求することはありません。global1が検出を実行するとき，デバイスに対するSNMPクエリーは重複しません。

global1は，regional1またはregional2が検出を完了するたびに，regional1とregional2を同期します。NNMiはFDB（転送データベース）データを使用して，レイヤー2接続を計算します。FDBデータは非常にダイナミックなもので，特に，1つのグローバルサーバーに複数のリージョナルサーバーが接続しているような場合には，検出するごとに大きく異なります。

メモ

ユーザーが修正した属性やアプリケーションが修正した属性に対する変更は，グローバルサーバーでは同期中に更新されません。

［再検出間隔］は，各リージョナルサーバーで調整でき，global1とリージョナルマネージャーとの間の検出の精度を変更できます。［再検出間隔］が短くなるほど，検出の精度が上がり，NNMiが行うネットワークトラフィックも増えます。［再検出間隔］が長くなるほど，検出の精度は下がり，NNMiが行うネットワークトラフィックも減ります。これは，ネットワークが大きくなるほど，ユーザーが行う再検出の頻度が少なくなることを意味します。［再検出間隔］を設定するには，次の手順を実行します。

regional1またはregional2のNNMiコンソールから，［設定］ワークスペースの［検出］＞［検出の設定］をクリックする。

リージョナルサーバーで検出を開始する頻度に従い，［再検出間隔］を調整する。

グローバルサーバーは，リージョナルサーバーが検出を完了するとすぐに検出を開始します。

［保存して閉じる］をクリックする。

15.10.2　リージョナルマネージャーからグローバルマネージャーへのカスタム属性の複製

NNMiでは，リージョナルマネージャーでカスタム属性を設定して，それらのカスタム属性をグローバルマネージャーに複製できます。例えば，カスタム属性データをリージョナルマネージャーのノードに追加して，そのデータをグローバルマネージャーに複製したあとで，そのデータを使用してそれらのノードのインシデントを強化できます。

メモ

NNMiでは，リージョナルマネージャーからグローバルマネージャーにノードおよびインタフェースのカスタム属性を複製できます。

NNMiコンソールで，グローバルマネージャーの［カスタム属性の複製］タブ（［グローバルネットワーク管理］設定内）を使用してカスタム属性の複製を設定できます。

メモ

NNMiでは，ユーザーによる設定や入力を行わずに無番号インタフェースのカスタム属性が複製されます。詳細については，NNMiヘルプを参照してください。

15.10.3　デバイスに対するステータスポーリングまたは設定ポーリング

この例では，次の2つを前提としています。

リージョナルNNMi管理サーバーregional2は，Node Xを検出および管理する。

グローバルNNMi管理サーバーglobal1は，リージョナルNNMi管理サーバーregional2と接続する。

次の図を参照してください。

図15‒2　ノードのステータスポーリングまたは設定ポーリング

global1からNode Xのステータスをポーリングするには，次を実行します。

global1から，［インベントリ］ワークスペースの［ノード］をクリックする。

ノードインベントリからNode Xを選択する。

［アクション］＞［ポーリング］＞［ステータスのポーリング］メニュー項目を使用して，Node Xのステータスポーリングを要求する。

NNMi管理サーバーglobal1は，リージョナルNNMi管理サーバーregional2からのステータスポーリングを要求し，結果を画面に表示する。

ステータスポーリング要求は，global1とregional2のどちらから発行しても問題ありません。

ステータスポーリングの結果は同じものが表示されます。

global1でNode Xの最新の検出情報を取得するようにするには，次を実行してglobal1からNode Xの設定ポーリングを行います。

global1から，［インベントリ］ワークスペースの［ノード］をクリックする。

ノードインベントリからNode Xを選択する。

［アクション］＞［ポーリング］＞［設定のポーリング］メニュー項目を使用して，Node Xの設定ポーリングを要求する。

NNMi管理サーバーglobal1は，リージョナルNNMi管理サーバーregional2からの設定ポーリングを要求し，結果を画面に表示する。

設定ポーリング要求は，global1とregional2のどちらから発行しても問題はありません。設定ポーリングの結果は同じものが表示されます。

15.10.4　グローバルマネージャーでのデバイスステータスの判定とインシデントの生成

NNMi管理サーバーglobal1は，リージョナルマネージャーregional1とregional2からくるステータス変更をリッスンし，ローカルデータベースにあるステータスを更新します。

NNMi管理サーバーregional1とregional2のNNMi StatePollerサービスは，監視するデバイスの状態の値を計算します。global1は，regional1とregional2から状態の値の更新を受け取ります。global1は，自分が検出するノードにポーリングしますが，regional1とregional2によって管理されているノードにはポーリングしません。

regional1によって管理されているノードの管理モードを変更したあと，global1上の管理モードも変更されます。ネットワーク管理者がregional1またはregional2によって管理されるネットワーク機器の追加，削除，変更を行うと，regional1またはregional2はそれらのネットワークデバイスの変更についてglobal1を更新します。

global1は，regional1とregional2によって転送されてきたノードオブジェクトデータなど，独自のCausal Engineとトポロジを使用してインシデントを生成します。これは，生成するインシデントが，トポロジに違いがある場合に，regional1とregional2のインシデントとは少し異なる場合があることを意味します。

フィルタリングがglobal1の接続性に影響する可能性があるため，転送フィルタをregional1やregional2に使用することは避けた方がよいでしょう。ここで生じる差異が，global1と2つのリージョナル（regional1とregional2）との間の根本原因分析での差異になる可能性があります。ほとんどの場合，転送フィルタの使用しないことを選択すると，グローバルNNMi管理サーバーのトポロジは大きくなります。これは，より正確な根本原因分析の結果を得るのに役立ちます。

追加の設定をしないと，regional1はトラップをglobal1に転送しません。これを行うには，特定のトラップをglobal1に転送するようにregional1を設定する必要があります。グローバルマネージャーに過剰な負荷がかからないように，リージョナルマネージャーは量の少ない，重要なトラップを転送するよう設定することをお勧めします。NNMiは，転送されたトラップがTrapStormインシデントを引き起こすような場合，転送されたトラップを削除します。NNMiコンソールでTrapStorm 管理イベントの詳細を参照してください。

15.11　グローバルネットワーク管理のトラブルシューティングのヒント

15.11.1　NNMiヘルプのトラブルシューティング情報

グローバルネットワーク管理のトラブルシューティング情報については，NNMiヘルプの「グローバルネットワーク管理をトラブルシューティングする」を参照してください。

15.11.2　クロック同期

グローバルネットワーク管理（グローバルマネージャーとリージョナルマネージャー）やシングルサインオン（SSO）に属するネットワーク環境内のすべてのNNMi管理サーバーは，それぞれの内部タイムクロックを世界標準時で同期化する必要があります。例えば，LinuxツールのNetwork Time Protocol Daemon（NTPD）や使用可能なWindowsオペレーティングシステムツールなどの時刻の同期プログラムを使用します。

NNMiコンソールの下部に次のメッセージが表示される場合の対応は，次のとおりです。

NNMiのセルフモニタリングが問題を検出しました（警戒域）。詳細は，［ヘルプ］＞［システム情報］＞［ヘルス］を参照してください。

グローバルマネージャーのnnm.logファイルに次のメッセージがないか確認します。

致命的
[com.hp.ov.nms.topo.spi.server.bridge.BridgeConnectionSelectorImpl] <number of seconds>のクロックの違いにより、システム<server_name>には接続されません。リモート時間は、<date/time>です。

クロックが合っていないため，再同期化が必要です。

このメッセージがログに出力されて数分以内に，NNMiはリージョナルマネージャー接続を切断します。

また，NNMiセルフモニタリングが次の問題を検出します。

[警戒域] リージョナルマネージャー '<name>' への接続は停止しています。

15.11.3　グローバルネットワーク管理のシステム情報

グローバルネットワーク管理接続に関する情報を表示するには，［ヘルプ］＞［システム情報］を選択して［グローバルネットワーク管理］タブをクリックします。

15.11.4　グローバルマネージャーとリージョナルマネージャーの検出情報の同期

global1とregional2の間で情報に矛盾があることに気が付いた場合は，global1からnnmnoderediscover.ovplスクリプトを実行して，global1とregional2を同期します。実行の結果，regional2は新しい検出結果を使用してglobal1を更新します。

この例では，次の図に示すネットワークを使用します。

図15‒3　グローバルネットワーク管理

次のコマンドを実行してノードX，Y，およびZとglobal1を同期化します。

nnmnoderediscover.ovpl -u username -p password -rm regional2

詳細については，nnmnoderediscover.ovplのリファレンスページを参照してください。

次のことに注意してください。

NNMiは，手動再同期の後，トポロジ，状態，およびステータスを自動的に再同期します。

15.12　グローバルネットワーク管理環境でのNNMiのバージョンアップ手順

グローバルネットワーク管理環境で設定されているNNMi 管理サーバーをバージョンアップする場合は「24.3　NNMi 12-10からのグローバルマネージャーとリージョナルマネージャーのアップグレード」を参照してください。

15.13　グローバルネットワーク管理とアドレス変換プロトコル

動的ネットワークアドレス変換（NAT），動的ポートアドレス変換（PAT），または動的ネットワークアドレスおよびポート変換（NAPT）の各グループには，NNMiグローバルネットワーク管理設定全体で一意のテナントに加え，NNMiリージョナルマネージャーが必要です。「13.　NAT環境の重複IPアドレスの管理」を参照してください。NNMiヘルプも参照してください。

16　NNMi IPv6管理機能

IPv6管理機能を使用するには，NNMi Advancedライセンスを購入してインストールする必要があります。この章でのNNMiは，NNMi AdvancedライセンスがインストールされているNNMiを指します。NNMiのIPv6管理で，インタフェース，ノード，サブネットも含めたIPv6アドレスの検出と監視が可能になります。シームレスな統合を提供するため，NNMiはIPv4とIPv6両方のアドレスを含めるようIPアドレスモデルを拡張します。NNMiでは，可能なかぎりすべてのIPアドレスが等しく扱われます。IPv4アドレスに関連するほとんどの機能はIPv6アドレスについても使用できます。ただし，幾つか例外があります。NNMiコンソールに表示されるIPv6情報の詳細については，NNMiヘルプを参照してください。

16.1　NNMi IPv6管理機能の概要

NNMi IPv6管理機能には，次の機能があります。

IPv6専用デバイスおよびデュアルスタックデバイスのIPv6インベントリ検出

IPv6アドレス

IPv6サブネット

IPv6アドレス，サブネット，インタフェースおよびノード間の関連づけ

次のためのネイティブIPv6 SNMP通信

ノードの検出

インタフェースの監視

トラップと通知の受信と転送

デュアルスタックデバイスでのIPv4またはIPv6通信（管理アドレス）の自動選択

NNMiコンソールを使用し，［設定］ワークスペースの［通信の設定］で，SNMP管理アドレス設定をIPv4またはIPv6に設定します。

IPv6アドレスフォルト監視のためのネイティブICMPv6通信

IPv6アドレスまたはホスト名をシードに使用したデバイスの検出

IPv6レイヤー3隣接検出ヒントを使用したIPv6デバイスの自動検出

LLDP（Link Layer Discovery Protocol） IPv6隣接情報を使用するレイヤー2隣接検出ヒントを使用したIPv6デバイスの自動検出

IPv4，IPv6情報の統合表示

ノード，インタフェース，アドレス，サブネットおよび関連づけのインベントリビュー

IPv4デバイスとIPv6デバイス用のレイヤー2隣接ビューおよびトポロジマップ

IPv4デバイスとIPv6デバイス用のレイヤー3隣接ビューおよびトポロジマップ

インシデント，結果，根本原因分析

NNMiコンソールアクション：IPv6アドレスとノードに対するpingとtraceroute

IPv6アドレスとアドレス範囲を使用したNNMi設定

通信の設定

検出の設定

監視の設定

ノードとインタフェースグループ

インシデントの設定

IPv6インベントリとインシデント用のDTK Webサービスサポート

NNMi IPv6管理機能では，次はサポートしていません。

検出のためのIPv6 Pingスイープの使用

IPv6ネットワークパスビュー（Smart Path）

IPv6リンクローカルアドレス障害監視

検出シードとしてのIPv6リンクローカルアドレスの使用

16.2　NNMi IPv6管理機能を使用するための必要条件

管理サーバーの仕様およびNNMiのインストールの詳細については，リリースノートを参照してください。

ネイティブIPv6通信を使用するには，NNMi管理サーバーはデュアルスタックシステムであることが必要です。つまり，IPv4とIPv6両方を使用して通信するということです。

IPv6の追加要件は次のとおりです。

少なくとも1つのネットワークインタフェースでIPv4を有効化し設定する必要があります。

IPv6を有効にして管理する必要のある，IPv6ネットワークに接続する少なくとも1つのネットワークインタフェースで，リンクローカルユニキャストアドレス以外のユニキャストアドレス（例：グローバルユニキャストアドレス，ユニークローカルIPv6ユニキャストアドレス）を持つ必要があります。

NNMi管理サーバーにIPv6ルートを設定し，IPv6を使用してNNMiで検出と監視を行うデバイスとNNMiが通信できるようにする必要があります。

メモ

IPv4専用のNNMi管理サーバーを使用することもできますが，IPv4/IPv6デュアルスタックデバイスをNNMiで完全に管理することはできなくなります。例えば，IPv4専用管理サーバーを使用すると，NNMiはIPv6専用デバイスの検出，IPv6シードとヒントを使用した検出，およびIPv6アドレスを持つデバイス上での障害の監視はできません。

NNMi管理サーバーで使用されるDNSサーバーは，ホスト名からIPv6アドレスおよびIPv6アドレスからホスト名を名前解決する必要があります。つまり，DNSサーバーはホスト名を128ビットIPv6アドレスにマッピングする必要があります。IPv6対応DNSサーバーが使用できない場合でも，NNMiは正しく機能しますが，NNMiではIPv6アドレスを使用するノードのDNSホスト名の判定や表示は行いません。

16.3　NNMi IPv6管理機能を使用するためのライセンス

すでに説明したように，IPv6管理機能を使用するにはNNMi Advancedライセンスを購入してインストールする必要があります。NNMi Advancedライセンスの取得とインストールの詳細については，「2.　NNMiのインストールとアンインストール」を参照してください。

NNMi製品には，インスタントオンライセンス用パスワードが含まれています。これは一時的なものですが，有効なNNMi Advancedライセンスです。できるだけ早く，恒久ライセンスキーを入手してインストールしてください。

16.4　NNMi IPv6管理機能がサポートする環境

NNMiをサポートするオペレーティングシステム構成の詳細については，リリースノートを参照してください。

16.4.1　NNMi管理サーバーの種類とサポートする機能

次の表に，IPv4専用およびデュアルスタック両方のNNMi管理サーバーの機能を示します。

表16‒1　管理サーバーの機能

機能

IPv4専用

デュアルスタック

IPv4通信（SNMP，ICMP）

対応

対応

IPv6通信（SNMP，ICMPv6）

非対応

対応

デュアルスタック管理ノード

対応

対応

IPv4シードを使用した検出

対応

対応

IPv6シードを使用した検出

非対応

対応

IPv4アドレスおよびサブネットインベントリ

対応

対応

IPv6アドレスおよびサブネットインベントリ

対応

対応

SNMPを使用したインタフェースステータスとパフォーマンス

対応

対応

ICMPを使用したIPv4アドレスステータス

対応

対応

ICMPv6を使用したIPv6アドレスステータス

非対応

対応

IPv6専用管理ノード

非対応

対応

IPv4専用管理ノード

対応

対応

16.4.2　IPv6をサポートしているSNMP MIB

NNMiでは，IPv6用の次のSNMP MIBがサポートされています。

RFC 4293（現在のIETF標準）

RFC 2465（元のIETF提案）

Cisco IP-MIB

16.5　NNMiのインストールとIPv6管理機能の有効化

NNMiのインストール中に，インストールスクリプトがIPv6機能をアクティブにします。ただし，必要に応じてnms-jboss.propertiesファイルを編集し，これらのIPv6機能を手動で非アクティブにできます。

非アクティブにしたあとで，IPv6機能を再度アクティブにできます。詳細については，「16.6　IPv6管理機能を無効にする」および「16.7　IPv6管理機能を再度有効にする」を参照してください。

16.6　IPv6管理機能を無効にする

次のどちらかの方法を使用して，管理上IPv6機能を無効化できます。

nms-jboss.propertiesファイルのIPv6マスタースイッチをオフにし，NNMiを再起動する。

NNMi Advancedライセンスを期限切れにするか，または基本NNMiライセンスに置き換える。

1の方法で管理上IPv6機能を無効化する手順は，次のとおりです。

nms-jboss.propertiesファイルを開く。

次の場所を探してください。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

NNMiでは，各プロパティの完全な記述を用意しており，nms-jboss.propertiesファイルのコメントとして示しています。

NNMiのIPv6通信を非アクティブ化するには，次の手順を実行する。

a　# Enable Java IPv6 Communicationで始まるテキストを探します。

b　次の行を見つけます。

　java.net.preferIPv4Stack=false

c　この行を次のように編集します。

　java.net.preferIPv4Stack=true

　行がコメント化されていないことを確認します。

NNMiでIPv6管理全体を非アクティブ化するには，次の手順を実行する。

a　# Enable NNMi IPv6 Managementで始まるテキストを探します。

b　次の行を見つけます。

　com.hp.nnm.enableIPv6Mgmt=true

c　この行を次のように編集します。

　com.hp.nnm.enableIPv6Mgmt=false

　行がコメント化されていないことを確認します。

d　nms-jboss.propertiesファイルを保存して閉じます。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

　ovstop
　ovstart

重要

高可用性（HA）でファイルを変更する場合は，クラスタの両方のノードに変更を加える必要があります。HA設定を使用するNNMiでは，変更でNNMi管理サーバーの停止と再起動が必要な場合，ovstopおよびovstartコマンドを実行する前にノードをメンテナンスモードにする必要があります。詳細については，「19.6.1　NNMiをメンテナンスモードにする」を参照してください。

次のコマンドを使用して，NNMiプロセスを確認する。

　ovstatus -v ovjboss

次のセクションでは，IPv6を無効化したあとのNNMiの動作とインベントリのクリーンアップについて説明します。

16.6.1　IPv6管理機能を無効にしたあとのIPv6監視

IPv6管理またはIPv6通信が完全に無効になると，StatePollerサービスはICMPv6によるIPv6アドレスの監視をすぐに停止します。NNMiは，これらのアドレスのIPアドレス状態を［未ポーリング］に設定します。アドレスを選択し，このアドレスに対して［アクション］＞［設定の詳細］＞［モニタリングの設定］を使用すると，関連する［モニタリングの設定］ルールで［IPアドレス障害のポーリングを有効にする］が有効になっている場合でも，NNMiは「ICMPポーリングの管理アドレス : false」と表示します。

16.6.2　IPv6管理機能を無効にしたあとのIPv6インベントリ

一度NNMiが完全にIPv6インベントリを検出すると，次の場合には，NNMiにそのインベントリを自動的に消去させることができます。

マスターIPv6スイッチをオンにしたあとで，オフにしてNNMiを再起動した。

NNMiはIPv6インベントリをすぐに削除しません。NNMiはSNMPノードのIPv6インベントリを次の検出サイクルで削除します。ただし，管理アドレスがIPv6アドレスであったノードの場合，管理アドレスがIPv6アドレスのまま残ります。また，NNMiはSNMP IPv6でないノードを削除しません。IPv6データが残ったノードは，NNMiインベントリから手動で削除する必要があります。

16.6.3　IPv6インベントリクリーンアップ時の既知の問題点

IPv6インベントリが残る場合があります。例えば，NNMiがSNMPを使用して，あるIPv6ノードを正常に管理し，次の検出の前にそのノードにアクセスできなくなったような場合です。既存の検出システムの設計上，検出プロセスはSNMPを使用した通信ができなくなったノードを更新できません。このようにして残ったノードを削除するには，通信の問題を解決してから，NNMiコンソールの［アクション］＞［ポーリング］＞［設定のポーリング］コマンドを使用してそれらのノードの設定情報を取得する必要があります。ネイティブIPv6ノードの場合，NNMiコンソールから直接ノードを削除します。

16.7　IPv6管理機能を再度有効にする

IPv6専用デバイスの検出やIPv6アドレスステータスの監視など，IPv6通信を必要とする機能では，NNMi管理サーバーにIPv6グローバルユニキャストアドレスが設定され機能を果たすことが必要です。

次に示す手順で非アクティブにしたあとで，IPv6機能を再度アクティブにする方法を説明します。

nms-jboss.propertiesファイルを編集する。

次の場所を探してください。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

NNMiでは，各プロパティの完全な記述を用意しており，nms-jboss.propertiesファイルのコメントとして示しています。

# Enable NNMi IPv6 Managementで始まるテキストを探す。

NNMiでIPv6通信を有効化するには，次のプロパティをコメント解除する。

java.net.preferIPv4Stack=false

プロパティをコメント解除するには，行の先頭から#!文字を削除します。

# Enable NNMi IPv6 Managementで始まるテキストを探す。

NNMiでIPv6通信全体を有効化するには，次のプロパティをコメント解除する。

com.hp.nnm.enableIPv6Mgmt=true

nms-jboss.propertiesファイルを保存して閉じる。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

重要

高可用性（HA）でファイルを変更する場合は，クラスタの両方のノードに変更を加える必要があります。HA設定を使用するNNMiでは，変更でNNMi管理サーバーの停止と再起動が必要な場合，ovstopおよびovstartコマンドを実行する前にノードをメンテナンスモードにする必要があります。詳細については，「19.6.1　NNMiをメンテナンスモードにする」を参照してください。

次のコマンドを使用して，NNMiプロセスを確認する。

ovstatus -v ovjboss

起動に成功すると，次のように表示されます。

object manager name: ovjboss
state: RUNNING
PID: <Process ID #>
last message: Initialization complete.
exit status: -
additional info:
SERVICE STATUS
CommunicationModelService サービスが起動されました
CommunicationParametersStatsService サービスが起動されました
CustomPoller サービスが起動されました
IslandSpotterService サービスが起動されました
ManagedNodeLicenseManager サービスが起動されました
MonitoringSettingsService サービスが起動されました
NamedPoll サービスが起動されました
msApa サービスが起動されました
NmsCustomCorrelation サービスが起動されました
NmsDisco サービスが起動されました
NmsEvents サービスが起動されました
NmsEventsConfiguration サービスが起動されました
NmsExtensionNotificationService サービスが起動されました
NnmTrapService サービスが起動されました
PerformanceSpiAdapterTopologyChangeService サービスが起動されました
PerformanceSpiConsumptionManager サービスが起動されました
RbaManager サービスが起動されました
RediscoverQueue サービスが起動されました
SpmdjbossStart サービスが起動されました
StagedIcmp サービスが起動されました
StagedSnmp サービスが起動されました
StatePoller サービスが起動されました
TrapConfigurationService サービスが起動されました
TrustManager サービスが起動されました

IPv6を再度アクティブにすると，NNMiビューには，新たに検出されたノードのIPv6インベントリが表示される。

次の検出サイクルの間に，NNMiビューにはその前の検出ノードに関連するIPv6インベントリが表示されます。

必要に応じて，デュアルスタック管理ノードのSNMP管理アドレス設定を指定する。

デュアルスタック管理ノードは，IPv4またはIPv6のどちらかを使用して通信できるノードです。これを行うには，次の手順を実行します。

a　NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースにある［通信の設定］をクリックします。

b　［管理アドレスの選択］セクションを見つけます。［IPバージョン設定］フィールドで，［IPv4］，［IPv6］，または［任意］を選択します。

c　変更を保存します。

d　次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

　ovstop
　ovstart

重要

高可用性（HA）でファイルを変更する場合は，クラスタの両方のノードに変更を加える必要があります。HA設定を使用するNNMiでは，変更でNNMi管理サーバーの停止と再起動が必要な場合，ovstopおよびovstartコマンドを実行する前にノードをメンテナンスモードにする必要があります。詳細については，「19.6.1　NNMiをメンテナンスモードにする」を参照してください。

スピードアップを図るには，デュアルスタックノードとわかっているノードを選択し，NNMiコンソールで［アクション］＞［設定のポーリング］コマンドを使用します。nnmnoderediscover.ovplスクリプトを使用して，NNMi検出キューにノードを追加することもできます。詳細については，nnmnoderediscover.ovplのリファレンスページを参照してください。

NNMi管理サーバーでIPv6通信を有効化すると，NNMiはICMPv6を使用してIPv6アドレスフォルトがないかノードの監視を開始します。

第5編　高可用性環境設定編

17　NNMiがサポートするデータの保護

この章では，ハードウェア障害の場合のNNMiデータを保護するため，NNMiがサポートしている方法について説明します。

17.1　NNMiがサポートするデータ保護の仕組み

NNMiでは，ハードウェア障害の場合にNNMiデータを保護するため，次の2つの方法をサポートしています。

アプリケーションフェイルオーバー構成

NNMiのアプリケーションフェイルオーバーでは，NNMiデータベースのトランザクションログのコピーが同一設定システムで維持され，ディザスタリカバリが提供されます。詳細については，「18.　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定する」を参照してください。

高可用性（HA）クラスタでの動作

HAクラスタでNNMiを実行すると，NNMiデータベースと設定ファイルが共有ディスクに保持され，NNMi管理サーバーのほぼ100パーセントの可用性が提供されます。詳細については，「19.　高可用性クラスタにNNMiを設定する」を参照してください。

これらの方法では，現在のNNMi管理サーバーで障害が発生すると，第2システムが自動的にNNMi管理サーバーになります。

17.2　NNMiがサポートするデータ保護の仕組みの比較

NNMiがサポートするデータ保護の仕組みの比較を，次の表に示します。

表17‒1　NNMiがサポートするデータ保護の仕組みの比較

比較項目

NNMiのアプリケーションフェイルオーバー

HAクラスタで動作するNNMi

必要なソフトウェア製品

NNMi

NNMi

個別に購入するHA製品

フェイルオーバーに掛かる

時間

トランザクションログを処理する時間（通常の状態では10分〜60分）

通常の状態では5分〜30分

フェイルオーバーの透過性

部分的。

NNMi管理サーバーのIPアドレスは，スタンバイサーバーの物理アドレスに変わります。ユーザーは新しいIPアドレスで，NNMiコンソールに接続してください。

完全。

すべての接続はHAクラスタの仮想IPアドレスが使用され，これはフェイルオーバー時にも変わりません。

アクティブサーバーとスタンバイサーバーの相対的な近接性

LANまたはWAN

LANまたはWAN（一部のHA製品だけ）

グローバルネットワーク管理とのインタラクション

アプリケーションフェイルオーバー

アプリケーションフェイルオーバー用にグローバルマネージャー，リージョナルマネージャーを設定できません。

HA

・HA用に各グローバルマネージャー，リージョナルマネージャーを設定できます。

・それぞれの設定には，2つの物理システムが必要です。

・グローバルマネージャーまたはリージョナルマネージャーがフェイルオーバーすると，NNMiは，グローバルマネージャーとリージョナルマネージャー間の接続を再確立します。

NNMiのメンテナンス

修正版の適用またはバージョンアップをする前に，NNMiのアプリケーションフェイルオーバークラスタを停止する必要があります。

HAを設定解除しないで，NNMiに修正版の適用またはバージョンアップができます。

18　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定する

重要なネットワーク機器の障害発生を知らせ，その障害の根本原因を示すNNMiは，多くのITプロフェッショナルから信頼を寄せられています。NNMi管理サーバーに障害が発生した場合でも，引き続きNNMiがネットワーク機器の障害発生を知らせてくれる必要があります。このニーズを満たすのがNNMiのアプリケーションフェイルオーバーで，NNMiプロセスのアプリケーションコントロールをアクティブなNNMi管理サーバーからスタンバイNNMi管理サーバーに引き渡すことで，NNMiの機能は中断なく提供されます。

18.1　アプリケーションフェイルオーバーの概要

アプリケーションフェイルオーバーは，クラスタソフトや共有ディスクなしでNNMi管理サーバーを多重化する機能です。

2台のNNMi管理サーバーをアクティブサーバーおよびスタンバイサーバーとして構成し，NNMiが稼働するアクティブサーバーに障害が発生したときに，スタンバイサーバーにNNMiを引き継ぐことでネットワーク監視を継続できます。

このアプリケーションフェイルオーバー機能は，NNMi独自のクラスタマネージャー（nnmclusterプロセス）の制御によって実現していて，クラスタソフトと連携するHA構成とは異なった特徴があります。なお，マニュアルやヘルプでは，アプリケーションフェイルオーバーの構成をNNMiクラスタ（または単にクラスタ）と表記している場合がありますので適宜読み替えてください。

アプリケーションフェイルオーバー機能は，NNMiデータベースを使用してNNMiをインストールすることで利用できるようになります。システムにアプリケーションフェイルオーバー機能を設定すると，NNMiはNNMi管理サーバーの障害を検出した場合に，スタンバイサーバーにNNMiの機能を引き渡します。

NNMiのアプリケーションフェイルオーバー設定では，次の用語と定義を使用しています。

アクティブ：ネットワーク監視を実行中のサーバー。

スタンバイ：フェイルオーバーのイベントを待機しているNNMiクラスタ内のサーバー。このサーバーはネットワーク監視を実行していません。

Cluster Member：クラスタに接続するためにJGroups技術を使用しているシステムで実行中のJavaプロセス。1つのシステムに複数のメンバーを登録できます。

Postgres：トポロジ，インシデント，設定情報などの情報を保存するためにNNMiが使用するデータベース。

Cluster Manager：アプリケーションフェイルオーバー機能でサーバーの監視と管理に使用されるnnmclusterプロセスおよびツール。

18.2　アプリケーションフェイルオーバーの基本セットアップ

アプリケーションフェイルオーバー機能を導入するには，NNMiを2つのサーバーにインストールします。ここでは，この2つのNNMi管理サーバーをアクティブサーバーとスタンバイサーバーとして説明します。通常の運用では，アクティブサーバーだけがネットワーク監視を実行します。

アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーは，各NNMi管理サーバーのハートビートを監視するクラスタの一部です。アクティブサーバーに障害が発生し，そのハートビートが消失すると，スタンバイサーバーがアクティブサーバーになります。

アプリケーションフェイルオーバー機能は，次のどちらかの方法で設定できます。

手動によるアプリケーションフェイルオーバーの設定

NNMiクラスタセットアップウィザードを使用したアプリケーションフェイルオーバーの設定

18.2.1　アプリケーションフェイルオーバーを設定するための前提条件

アプリケーションフェイルオーバーが正しく機能するには，NNMi管理サーバーが次の要件を満たしている必要があります。

NNMiを単独で使用する構成だけをサポートしています。

ほかのJP1などの関連製品と連携して使用する構成はサポートしていませんので，この場合は，クラスタソフトによるHA構成を使用してください。

両方のNNMi管理サーバーで，アクティブサーバーのホスト名とIPアドレス，スタンバイサーバーのホスト名とIPアドレスが名前解決できる必要があります。

両方のNNMi管理サーバーの持つすべてのIPv4アドレスが，ネットワーク上で重複していない必要があります。

両方のNNMi管理サーバーが同じ種類のオペレーティングシステムを実行している必要があります。例えば，アクティブサーバーがMicrosoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenterを実行している場合，スタンバイサーバーもMicrosoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenterを実行している必要があります。

両方のNNMi管理サーバーは同じバージョン（修正版のバージョンを含む）のNNMiを実行している必要があります。例えば，アクティブサーバーでNNMi 12-00を実行している場合，スタンバイサーバーでも同一のNNMi 12-00がインストールされている必要があります。

両方のNNMi管理サーバーのsystemユーザーのパスワードが同一である必要があります。

アプリケーションフェイルオーバーを設定する前にNNMiへのHTTPアクセスを完全に無効にしないでください。詳細については，「21.18　リモートアクセスには暗号化を必須とするようにNNMiを設定する」を参照してください。アプリケーションフェイルオーバークラスターの設定が正常に完了したあと，HTTPおよびその他の非暗号化アクセスを無効にできます。

（Windowsの場合）両方のNNMi管理サーバーはNNMiのインストール先が同一で，%NnmDataDir%および%NnmInstallDir%のシステム変数を同一の値に設定している必要があります。

両方のNNMi管理サーバーのライセンス属性（管理ノード数，NNMiかNNMi Advancedか）が同一である必要があります。例えば，ノードカウントおよびライセンス取得済みの機能が同一である必要があります。

重要

スタンバイサーバーにも同一のライセンスが必要です。

NNMiが初回検出の高度なステージに入るまで，アプリケーションフェイルオーバーを有効にしないでください。詳細については，「6.4　検出の評価」を参照してください。

アプリケーションフェイルオーバーが正しく機能するには，アクティブサーバーとスタンバイサーバーは相互のネットワークアクセスに制限のないことが必要です。ファイルをロックしたり，ネットワークのアクセスを制限したりするソフトウェアが原因で，NNMiの通信の問題が発生する場合があります。こうしたアプリケーションで，NNMiが使用するファイルとポートを無視するように設定します。

アクティブサーバーとスタンバイサーバーは，クラスタ通信に使用するNICの持つすべてのIPv4アドレスで，アプリケーションフェールオーバーを構成する相手のNNMi管理サーバーと通信ができる必要があります。相手と通信できないIPv4アドレスが存在する場合，アプリケーションフェールオーバーの構築に失敗したり，構築済みのアプリケーションフェールオーバー環境の動作が不正になったりします。クラスタ通信に使用するNICの設定方法については，「18.3.3　アプリケーションフェイルオーバー通信の設定」を参照してください。

アクティブサーバーとスタンバイサーバーの間に，ファイアウォールを設置することは推奨しません。ファイアウォールを設置する場合は，両サーバーがすべてのポートで通信できるように設定してください。

NNMi管理サーバー内でファイアウォールを実行する場合，自サーバー内のプロセス同士の通信および相手サーバーとの通信を，すべてのポートで許可するように設定してください。アプリケーションフェイルオーバーは動的に任意のポートで通信します。

プロセス単位で通信許可を設定するファイアウォールの場合（例：Windows Firewall）は，クラスタマネージャー（nnmcluster.exe）の通信を許可してください。

ポート単位で通信許可を設定するファイアウォールの場合，次の通信を許可してください。

IPアドレス：自サーバーと相手サーバーに割り当てられたすべてのIPアドレス

ポート：すべてのポート

アクティブサーバーとスタンバイサーバーのNNMiデータベースは同じパスワードが設定されている必要があります。

NNMiデータベースのパスワードを変更した場合は，アプリケーションフェイルオーバーの設定を行う前に，すべてのサーバーで同じパスワードを設定してください。

この条件を満たしたら，「18.3　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定する」に示した手順を実行してください。詳細については，「付録E　NNMiが使用するポートの一覧」を参照してください。

18.2.2　アプリケーションフェイルオーバーの注意事項

アプリケーションフェイルオーバーについての注意事項を説明します。

アプリケーションフェイルオーバー構成では，サーバー停止時にはNNMiがフェイルオーバーしますが，（nnmcluster以外の）NNMiのプロセスが停止してもフェイルオーバーはしません。詳しくは「18.4.2　アプリケーションフェイルオーバーのシナリオ」を参照してください。

NNMiプロセスが停止したときにフェイルオーバーさせたい場合は，HAクラスタソフトによる HA構成を使用してください。

スタンバイサーバーが停止している場合（切り替え先がない状態）にそれを通知する機能は提供していません。

フェイルオーバー時に何らかの処理を実行するためのユーザー指定コマンドを実行する機能は提供していません。

NNMi が稼働するサーバーのIP アドレスがフェイルオーバー時に変わります。IP アドレスは引き継ぎません。このため，次の点に注意してください。

SNMP トラップの送信先は，両方のNNMi 管理サーバーに設定してください。

Web ブラウザに両方のNNMi 管理サーバーのブックマークを登録しておき，アクティブサーバー側に接続してください。

バックアップを定期的に行い，万一データが壊れた場合に備えてください。アプリケーションフェイルオーバー機能でスタンバイサーバーに複製されるデータは，バックアップの代替としては使用できません。

アプリケーションフェイルオーバー構成では，データベース部分は通常構成に比べて3倍のディスク容量が必要です。データベースの構成について「18.4.1　アプリケーションフェイルオーバーの動作」を参照してください。

18.3　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定する

アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiの設定方法について説明します。

18.3.1　手動によるアプリケーションフェイルオーバーの設定

アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定するには，次の手順を実行します。

アクティブサーバー（サーバーX）とスタンバイサーバー（サーバーY）にNNMiをインストールする。

「2.3　NNMiのライセンスを取得する」に記載されているように，各サーバーに恒久ライセンスを導入する。

各サーバーでovstopコマンドを実行してNNMiをシャットダウンする。

nms-cluster.propertiesファイルに含まれる指示を参考にして，サーバーX（アクティブ）およびサーバーY（スタンバイ）のアプリケーションフェイルオーバー機能を設定する。

次の手順を実行します。次の手順では，ファイルのテキストブロックの行のコメント（先頭の#!）を解除し，テキストを変更することを編集と呼びます。

a　次のファイルを編集します。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥props¥nms-cluster.properties

Linux：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/props/nms-cluster.properties

b　NNMiクラスタに一意の名前を宣言します。アクティブサーバーとスタンバイサーバーが同じ名前を使用するように設定します。名前は英数字で指定してください。大小文字は区別されます。

このパラメーターを指定することで，アプリケーションフェイルオーバー機能が有効化されます。

com.hp.ov.nms.cluster.name=MyCluster

c　nms-cluster.propertiesファイルのcom.hp.ov.nms.cluster.member.hostnamesパラメーターに，クラスタのすべてのノードのホスト名を追加します。

com.hp.ov.nms.cluster.member.hostnames = fqdn_for_active,fqdn_for_standby

重要

両方のノードのどちらかが複数のIPv4アドレスを持つ場合は，com.hp.ov.nms.cluster.member.hostnamesパラメーターに，各ノードのNNMiの通信に使用するIPv4アドレスを記載してください。

NNMiの証明書（nnm-key.p12ファイルおよびnnm-trust.p12ファイル，または認証機関を使用する）を設定する。

選択した方法に基づき，「10.3.5　アプリケーションフェイルオーバー環境での証明書の使用」に示されている指示を実行します。

重要

アプリケーションフェイルオーバー機能を設定するときには，両方のノードのnnm-trust.p12ファイルをマージして，1つのnnm-trust.p12ファイルを作成する必要があります。選択した方法の指示を参照してください。

次のファイルをサーバーXからサーバーYにコピーする。

コピーする前に，アプリケーションフェイルオーバー構成を解除するときのために元のファイルをバックアップしてください。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥nnmcluster¥cluster.keystore

Linux：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/nnmcluster/cluster.keystore

両ノード間のクラスタ通信に使用するNICを設定する。

詳細については，「18.3.3　アプリケーションフェイルオーバー通信の設定」を参照してください。

重要

両方のノードのどちらかが複数のNICを持つ場合は，必ず設定を実施してください。

サーバーXとサーバーYの両方で次のコマンドを実行する。

nnmcluster

各サーバーに，次のように表示されます。

================== 現在のクラスタ状態 =====================
状態ID: 000000001000000005
日付/時間: 15 3 2011 - 09:37:58 (GMT+0900)
クラスタ名: ThisCluster (キー CRC:626,187,650)
自動フェールオーバー: Enabled
NNMデータベースの種類: 組み込み
NNMで設定済みのACTIVEノード: NO_ACTIVE
NNMの現在のACTIVEノード: NO_ACTIVE
クラスタメンバー:

 ローカル?  ノード タイプ 状態 OvStatus ホスト名/アドレス
-------  -------- ----- -------- ---------------------------
* REMOTE ADMIN     N/A   N/A      serverX.xxx.yyy.yourcompany.com/16.78.61.68:7800
(SELF)   ADMIN     N/A   N/A      serverY.xxx.yyy.yourcompany.com/16.78.61.71:7800
==========================================================

重要

コマンドを終了する場合はEnterキーを押下後，「quit」と入力してください。

画面には，サーバーXとサーバーYの両方がリストされます。両方のノードの情報が表示されない場合，それらのノードはお互いに通信していません。手順を進める前に，次のことを確認して，修正してください。

次に示す両方のサーバーのクラスタ名「com.hp.ov.nms.cluster.name」に，同じクラスタ名を設定してください。

・Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥props¥nms-cluster.properties

・Linux：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/props/nms-cluster.properties

キーCRCが，サーバーXとサーバーYで異なっているかどうか。

サーバーXとサーバーYの両方で，次のファイルの内容を確認してください。

・Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥nnmcluster¥cluster.keystore

・Linux：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/nnmcluster/cluster.keystore

異なっている場合は，手順6.を実施してください。

サーバーXまたはサーバーYのファイアウォールによって，ノードの通信が妨げられているかどうか。

ノードが通信できる状態に設定してください。

nnm-trust.p12ファイルがマージされているかどうか。

このエラーが表示されるのは，nnmclusterコマンドを実行した後です。

com.hp.ov.nms.cluster.interfaceに指定したNICから取得できるIPアドレスとcom.hp.ov.nms.cluster.member.hostnamesに指定したホスト名から解決できるIPアドレスを一致させてください。

com.hp.ov.nms.cluster.interfaceは次のファイル内に指定します。

・Windows：%NnmDataDir%Conf¥nnm¥props¥nms-cluster-local.properties

・Linux：$NnmDataDir/conf/nnm/props/nms-cluster-local.properties

com.hp.ov.nms.cluster.member.hostnamesは次のファイル内に指定します。

・Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥props¥nms-cluster.properties

・Linux：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/props/nms-cluster.properties

相手サーバーの待機IPアドレスと，相手サーバーとして指定したIPアドレスが一致しているかどうか。

相手サーバーがクラスタ通信のために待機しているIPアドレスと，クラスタ通信の相手サーバーとして指定したIPアドレスが一致しているかどうかを確認してください。

クラスタ通信のために使用するポートはデフォルト7800です。

待機しているIPアドレスはnetstatコマンドで確認できます。

クラスタ通信の相手サーバーとして指定したIPアドレスは，nms-cluster.propertiesファイルのcom.hp.ov.nms.cluster.member.hostnamesパラメーターで確認できます。

com.hp.ov.nms.cluster.member.hostnamesにホスト名を指定している場合は，ホスト名から解決できるIPアドレスを確認してください。

サーバーXとサーバーYで，異なるオペレーティングシステムが実行されているかどうか。

例えば，サーバーXでLinuxオペレーティングシステムが実行され，サーバーYでWindowsオペレーティングシステムが実行されている場合などです。同じオペレーティングシステムが実行されている環境で設定してください。

サーバーXとサーバーYが，異なるバージョンのNNMiを実行しているかどうか。

例えば，サーバーXがNNMi 11-00を実行しており，サーバーYがNNMi 11-00の修正版を実行している場合などです。同じバージョンのNNMiをインストールした環境で設定してください。

サーバーXで，NNMiクラスタマネージャーを開始する。

nnmcluster -daemon

nnmcluster -daemonコマンドをNNMi管理サーバーXで実行すると，NNMiクラスタマネージャーが次の起動ルーチンを実行します。

NNMi管理サーバーXをクラスタに接続します。

ほかのNNMi管理サーバーが存在しないことを検知します。

NNMi管理サーバーXはアクティブ状態に変わります。

NNMi管理サーバーX（アクティブサーバー）のNNMiサービスを開始します。

データベースのバックアップを作成します。

詳細については，nnmclusterのリファレンスページを参照してください。

サーバーXがクラスタの最初のアクティブサーバーになるまで数分待ったあと，サーバーXでnnmcluster -displayコマンドを実行する。

「ACTIVE_NNM_STARTING」または「ACTIVE_SomeOtherState」と表示されていることを確認してください。サーバーXがアクティブサーバーであることを確認するまで手順11.に進まないでください。

サーバーYでNNMiクラスタマネージャーを開始する。

nnmcluster -daemon

nnmcluster -daemonコマンドをNNMi管理サーバーYで実行すると，NNMiクラスタマネージャーが次の起動ルーチンを実行します。

NNMi管理サーバーYをクラスタに接続します。

NNMi管理サーバーXが存在し，アクティブな状態であることが検出されます。画面に「STANDBY_INITIALIZING」と表示されます。

NNMi管理サーバーYのデータベースバックアップが NNMi管理サーバーXのバックアップと比較されます。一致しない場合は，新しいデータベースバックアップがNNMi管理サーバーX（アクティブ）からNNMi管理サーバーY（スタンバイ）に送信されます。画面に「STANDBY_RECV_DBZIP」と表示されます。

NNMi管理サーバーYは，スタンバイ状態に該当するバックアップに最低限必要となる，トランザクションログの最小限のセットを受信します。画面に「STANDBY_RECV_TXLOGS」と表示されます。

NNMi管理サーバーYは待機状態になり，新しいトランザクションログとハートビート信号をNNMi管理サーバーXから受信し続けます。画面に「STANDBY_READY」と表示されます。

詳細については，nnmclusterのリファレンスページを参照してください。

フェイルオーバーが発生した場合，サーバーXのNNMiコンソールは機能しなくなる。サーバーXのNNMiコンソールセッションを閉じて，サーバーY（新たにアクティブになったサーバー）にサインインする。

NNMiユーザーに，サーバーX（アクティブサーバー）とサーバーY（スタンバイサーバー）への2つのブックマークを登録するように指示します。フェイルオーバーが発生すると，ユーザーはサーバーY（スタンバイNNMi管理サーバー）に接続できます。

サーバーXとサーバーYの両方にトラップを送信するように，NNMiの監視対象機器の設定を変更する。

サーバーX（アクティブ）が実行している間，サーバーXは転送されたトラップを処理し，サーバーY（スタンバイ）はそのトラップを無視します。

18.3.2　NNMiクラスタセットアップウィザードを使用したアプリケーションフェイルオーバーの設定

NNMiクラスタセットアップウィザードは，アプリケーションフェイルオーバーで使用するNNMi内のクラスタの設定プロセスを自動化します。ウィザードでは，次の操作ができます。

クラスタノードの指定および検証を行う

クラスタのプロパティおよびポートを定義する

両方のノードのnnm-key.p12ファイルおよびnnm-trust.p12ファイルの内容をマージして，1つのnnm-key.p12ファイルおよびnnm-trust.p12ファイルにする

サポートされるWebブラウザに次のURLを入力して，クラスタセットアップウィザードを起動する。

http://<NNMiserver>:<port>/cluster

<NNMiserver>は，NNMiホストの値です。

<port>は，NNMiポートの値です。

システムの［ユーザー名］と［パスワード］を入力して［ログイン］ボタンをクリックし，NNMiにログインする。

［ローカルホスト名］と［リモートクラスタノード］の値を入力してクラスタノードを定義し，［次へ］をクリックする。

重要

両方のノードのどちらかが複数のIPv4アドレスを持つ場合は，［ローカルホスト名］と［リモートクラスタノード］に，各ノードのNNMiの通信に使うIPv4アドレスを記載してください。

［通信結果］ページで，通信の検証結果を確認する。

エラーが発生した場合は［前へ］をクリックして問題を修正します。エラーが発生しなかった場合は［次へ］をクリックします。

緑のステータスメッセージは，リモートクラスタノードに正常に接続されたことを示します。

［クラスタプロパティを定義］ページで，［クラスタ名］を入力して［バックアップ周期(時間)］を定義する。

［クラスタ名］は，英数字で指定してください。次に自動フェイルオーバーを有効にするかどうかを指定します。［次へ］をクリックします。

［クラスタポートを定義］ページで，［開始クラスタポート］と［ファイル転送ポート］の値を入力する。

NNMiクラスタでは，［開始クラスタポート］で始まる4個の連続したポートが使用されます。

［次へ］をクリックする。

［要約］ページで，入力した情報の概要を確認する。

戻って設定情報を変更する場合は［前へ］をクリックします。変更しない場合は［コミット］をクリックしてクラスタ設定を保存します。

最後の概要には，設定が成功したかどうかが示されます。

両方のノードでovstopを実行して，両方のノードのNNMiを直ちに停止する。

両ノード間のクラスタ通信に使用するNICを設定する。

詳細については，「18.3.3　アプリケーションフェイルオーバー通信の設定」を参照してください。

重要

両方のノードのどちらかが複数のNICを持つ場合は，必ず設定を実施してください。

両方のノードでnnmclusterコマンドを実行して，2つのノードをクラスタ構成にできることを確認する。

ノードをクラスタ構成にできない場合は，「18.3　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定する」を参照してください。

nnmcluster -daemonコマンドを使用して，アクティブにするノード上のNNMiを起動する。

NNMiがACTIVEをレポートするまで待機します。詳細は「18.3　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定する」を参照してください。

nnmcluster -daemonコマンドを使用して，スタンバイノードを起動する。

18.3.3　アプリケーションフェイルオーバー通信の設定

インストール時に，NNMiはシステム上のすべてのネットワークインタフェースカード（NIC）に対してクエリーを実行し，クラスタ通信に使用するNICを特定します。システムに複数のNICが存在する場合，次の手順を実行して，nnmcluster操作に使用するNICを選択できます。

重要

両方のノードのどちらかが複数のNICを持つ場合は，必ず設定を実施してください。

nnmcluster -interfacesを実行して，使用可能なすべてのインタフェースをリスト表示する。

詳細については，nnmclusterのリファレンスページを参照してください。

次のファイルを編集する。

Windows：%NnmDataDir%Conf¥nnm¥props¥nms-cluster-local.properties

Linux：$NnmDataDir/conf/nnm/props/nms-cluster-local.properties

次のような内容のテキストが含まれる行を見つける。

com.hp.ov.nms.cluster.interface=<値>

必要に応じて値を変更する。

インタフェースの値は，有効なインタフェースである必要があります。インタフェースの値が無効の場合は，クラスタが開始できない場合があります。

設定する値は手順1.のnnmcluster -interfacesで出力されたeth3などの値です。

Windowsの場合は，eth3などの値に続いてシステムのインタフェースの説明が表示されます。

ipconfig /allコマンドなどによって，インタフェースの説明を確認することで，使用するインタフェースとeth3などの値を対応させてください。

Linuxの場合は，インタフェースの名前が表示されます。ifconfigコマンドなどによって，使用するインタフェースの名前を確認してください。

重要

アクティブサーバーとスタンバイサーバーは，クラスタ通信に使用するNICの持つすべてのIPv4アドレスで，アプリケーションフェールオーバーを構成する相手のNNMi管理サーバーと通信ができる必要があります。相手と通信できないIPv4アドレスが存在する場合，アプリケーションフェールオーバーの構築に失敗したり，構築済みのアプリケーションフェールオーバー環境の動作が不正になったりします。

nms-cluster-local.propertiesファイルを保存する。

com.hp.ov.nms.cluster.interfaceパラメーターを使用すると，NNMiの管理者はnnmclusterの通信に使用する通信インタフェースを選択できるようになります。com.hp.ov.nms.cluster.interfaceに指定したNICから取得できるIPアドレスとcom.hp.ov.nms.cluster.member.hostnamesに指定したホスト名から解決できるIPアドレスを一致させるように設定してください。複数のIPアドレスが同一のホスト名に名前解決される環境では，com.hp.ov.nms.cluster.member.hostnamesパラメーターにホスト名ではなく，アプリケーションフェイルオーバーの通信に使用するIPアドレスを設定してください。com.hp.ov.nms.cluster.member.hostnamesパラメーターは，次のファイルで設定します。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥props¥nms-cluster.properties

Linux：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/props/nms-cluster.properties

18.4　アプリケーションフェイルオーバー機能の使用

両方のNNMi管理サーバーでクラスタマネージャーが実行しているため（アクティブサーバーとスタンバイサーバー），クラスタマネージャーを使用してクラスタのステータスを表示できます。クラスタマネージャーには3つのモードがあります。

デーモンモード：クラスタマネージャーのプロセスはバックグラウンドで実行し，ovstopおよびovstartコマンドを使用してNNMiサービスを開始および停止します。

インタラクティブモード：クラスタマネージャーは，NNMi管理者がクラスタの属性を表示および変更できるインタラクティブセッションを実行します。例えば，NNMi管理者はこのセッションを使用して，アプリケーションフェイルオーバー機能を有効または無効にしたり，デーモンプロセスをシャットダウンしたりできます。

コマンドラインモード：NNMi管理者は，コマンドプロンプトでクラスタの属性を表示および変更します。

詳細については，nnmclusterのリファレンスページを参照してください。

18.4.1　アプリケーションフェイルオーバーの動作

次の図は，NNMiデータベースを使用した2つのNNMi管理サーバーのアプリケーションフェイルオーバー設定を示します。この章の以降のセクションについて，この図を参照してください。

図18‒1　アプリケーションフェイルオーバーの設定（NNMiデータベース）

クラスタからスタンバイサーバーを削除し，そのサーバーをスタンドアロンサーバーとして動作させて，次にそのサーバーを再度クラスタに戻すと，データベースのエラーになる場合があります。この場合，コマンドラインから次のコマンドを実行します。

nnmcluster dbsync

NNMi 11-00には，アプリケーションフェイルオーバー内にストリーミングレプリケーション機能が含まれており，スタンバイサーバーとアクティブサーバーが同期した状態のまま，データベーストランザクションがアクティブサーバーからスタンバイサーバーに送信されます。これによって，（以前のバージョンのNNMiのように）フェイルオーバーでデータベーストランザクションログをスタンバイサーバーにインポートする必要がなくなり，スタンバイサーバーがアクティブサーバーを引き継ぐのに要する時間が大幅に短縮されます。この機能には，データベースバックアップファイルが必要な場合だけノード間で送信されるという利点もあり，データベーストランザクションファイルの通常の転送で，大きなデータベースバックアップファイルを送信する頻度が少なくなります。

アクティブサーバーとスタンバイサーバーの両方を開始すると，スタンバイサーバーはアクティブサーバーを検知してアクティブサーバーにデータベースのバックアップをリクエストしますが，ネットワーク監視は開始しません。このデータベースのバックアップは1つのZIPファイルとして保存されます。すでにスタンバイサーバーに以前のクラスタ接続から得たZIPファイルがあり，そのファイルがすでにアクティブサーバーと同期されていることを確認した場合は，ファイルは再送されません。

アクティブサーバーとスタンバイサーバーの両方が実行している間，アクティブサーバーは定期的にデータベースのトランザクションログをスタンバイサーバーに送信します。nms-cluster.propertiesファイルのcom.hp.ov.nms.cluster.timeout.archiveパラメーターの値を変更すると，このデータの転送頻度を変更できます。これらのトランザクションログはスタンバイサーバーに蓄積されるため，スタンバイからアクティブになったときにすぐに利用できます。

標準のデータの転送頻度は，次のとおりです。

6時間ごとに，データベースのフルバックアップを転送します。

15分ごとに，トランザクションログ（データベースの更新情報）を転送します。なお，データベースが大量に更新された場合は，より短い間隔で転送する場合があります。

データが転送されるまでの間に更新した内容は引き継がれません。

スタンバイサーバーがアクティブサーバーからデータベースの完全バックアップを受信すると，その情報をNNMiデータベースに取り込みます。また，recovery.confファイルを作成して受信したすべてのトランザクションログを取り込んでからでないと，ほかのサービスがデータベースを使用できません。そのことをNNMiデータベースに知らせます。何らかの理由でアクティブサーバーが利用できなくなると，スタンバイサーバーはNNMiサービスを開始するovstartコマンドを実行してアクティブになります。スタンバイサーバーは，残りのNNMiサービスを開始する前に，トランザクションログをインポートします。

データベースのファイルは，次のディレクトリ下に格納されます。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥databases¥

Linux：$NnmDataDir/shared/nnm/databases/

アプリケーションフェイルオーバー構成では，上のディレクトリ下に三つのディレクトリ（Postgres，Postgres_standby，Postgres_OLD）が作成されます。それぞれの用途は次のとおりです。

Postgres：稼働中またはスタンバイ用に受信したデータベース本体のデータを格納

Postgres_standby：アクティブサーバーからスタンバイサーバーへ転送・受信したデータを格納

Postgres.OLD：スタンバイサーバーがデータ受信時の旧Postgresデータを退避するために使用

アクティブサーバーに障害が発生すると，スタンバイサーバーは，ディスカバリとポーリングアクティビティを開始します。このようにシステムを切り替えることによって，障害が発生したシステムの診断と修理を行う間，NNMiはネットワークを監視およびポーリングし続けます。

重要

NNMiではアプリケーションフェイルオーバー構成でのフェイルオーバー後に再同期が行われるためステータスおよびインシデントの更新が遅延する可能性があります。

この再同期中に次のメッセージが表示されても問題はありません。

Causal Engineのキューサイズが大きいため，ステータスおよびインシデントの更新が遅延しています。これは，アプリケーションフェイルオーバー構成でのフェイルオーバー，バックアップの復元，または手動による再同期のあとに再同期が行われることが原因で発生する可能性があります。

18.4.2　アプリケーションフェイルオーバーのシナリオ

アクティブNNMi管理サーバーがハートビートを送信しなくなり，フェイルオーバーが発生してしまう原因には幾つかあります。

ここでは障害発生時のNNMi管理サーバーのフェイルオーバーについて，障害発生時の状況を場合分けしたシナリオを使用して説明します。

表18‒1　想定障害とシナリオの対応

想定する障害

障害の発生個所

アクティブ側

スタンバイ側

サーバー

サーバーダウン※1

シナリオ1

シナリオ6

OSの停止

シナリオ2

シナリオ6

プロセス

nnmclusterの停止

シナリオ3

シナリオ6

nnmcluster以外の停止

シナリオ5

該当なし※2

ネットワーク

相手と通信不可

シナリオ4

シナリオ4

注※1　サーバーダウンはハード障害やOS障害などで停止した場合を想定しています。

注※2　スタンバイサーバーのNNMiは停止しているため，該当する場合はありません。

(1)　フェイルオーバーが発生する場合

次のシナリオ1〜3の場合，自動フェイルオーバーが有効になっていればNNMiがスタンバイサーバーへフェイルオーバーし，NNMiのネットワーク監視が継続されます。

シナリオ1：アクティブNNMi管理サーバーに障害が発生した。

アクティブサーバーがハード障害やOS 障害によってOS のシャットダウン処理が行われないで停止した場合です。スタンバイサーバーは相手が停止したことを検知し，アクティブになって自動的にNNMiを起動し，ネットワーク監視は継続されます。元のアクティブサーバーは，起動するとスタンバイとして動作します。

シナリオ2：システム管理者がアクティブなNNMi管理サーバーをシャットダウンまたはリブートした。

アクティブサーバーがOSのシャットダウン処理を行って停止した場合です。スタンバイサーバーは相手が停止したことを検知し，アクティブになって自動的にNNMiを起動し，ネットワーク監視は継続されます。元のアクティブサーバーは，起動するとスタンバイとして動作します。

ただし，NNMi管理サーバーがLinuxオペレーティングシステムの場合は，OSの停止時に終了スクリプトが実行されると，ovstopコマンドが自動的に実行されるため，アプリケーションフェイルオーバーが無効になり，フェイルオーバーが発生しません。

シナリオ3：NNMi管理者がクラスタをシャットダウンした。

クラスタマネージャー（nnmclusterプロセス）が，管理者の操作または何らかの要因で停止した場合です。スタンバイサーバーは相手が停止したことを検知し，アクティブになって自動的にNNMiを起動し，ネットワーク監視は継続されます。

重要

アクティブサーバーのnnmclusterだけが何らかの要因で停止して，ほかのNNMiのプロセスが残ったまま動作している状態になった場合，シナリオ3の障害と同様の状態になり，元のアクティブサーバーと新たなアクティブサーバーの2台でNNMiが動作する状況になる場合があります。この場合は，元のアクティブサーバーのOSを再起動して回復してください。

(2)　フェイルオーバーが発生しない場合

「(1)　フェイルオーバーが発生する場合」で挙げたシナリオに該当しない現象が起こった場合，フェイルオーバーは発生しません。例えば，次のような場合があります。

シナリオ4：アクティブNNMi管理サーバーとスタンバイNNMi管理サーバーの間のネットワーク接続に障害が発生した。

両サーバーの通信ができなくなった場合です。クラスタマネージャー（nnmcluster プロセス）の間のハートビート通信ができないため， 次の状態に陥ります。

アクティブサーバーは相手が停止したと検知し，そのまま動作します。

スタンバイサーバーも相手が停止したと検知し，アクティブとなってNNMiを起動します。

シナリオ4では，両方のNNMi管理サーバーがアクティブな状態で稼働します。ネットワークデバイスが復旧すると，2つのNNMi管理サーバーは自動的にネゴシエーションしてアクティブサーバーとして稼働するサーバーを決定し，片方のサーバーがスタンバイとなりNNMiを停止します。

なお，両方のサーバーがアクティブになる状態は，クラスタソフトでのHA構成の場合はスプリットブレインと呼ばれる問題が発生します。しかし，アプリケーションフェイルオーバーの場合は仕組みが異なるため，通信障害が回復すると次のように問題なく回復します。

通信が回復すると片方がスタンバイサーバーとなり通常の構成に回復します。

アプリケーションフェイルオーバーのデータベースは，共有ディスクを使用しないで，スタンバイ側がアクティブ側へデータベースの転送を要求してデータベースを同期する方式です。このため，両方のサーバーでNNMiが動作しても整合性に問題は発生しません。

シナリオ5：NNMiのプロセスが停止した。

何らかの要因でクラスタマネージャー（nnmclusterプロセス）以外のNNMiのプロセスが停止しても，フェイルオーバーは発生しません。

クラスタマネージャーのハートビート通信によって相互にサーバーの動作監視をしていますが，自サーバー内のNNMiのプロセスの監視は行っていないため，このような動作となります。

NNMiプロセスが停止した時にフェイルオーバーさせたい場合は，クラスタソフトによるHA構成を使用してください。

シナリオ6：スタンバイサーバーで障害が発生した。

スタンバイサーバー側で，シナリオ1〜3の障害（サーバーダウン，OSの停止またはnnmclusterプロセスの停止）が発生した場合です。この場合，スタンバイサーバーがクラスタ構成のメンバーからは外れますが，アクティブサーバーのNNMiは動作し続け，NNMiによるネットワーク監視は継続できます。

重要

スタンバイサーバーがない状態（片系運用）になったことは通知されません。

18.4.3　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMi管理サーバーで使用するovstartおよびovstopコマンド

アプリケーションフェイルオーバーが設定されたNNMi管理サーバーでovstopコマンドおよびovstartコマンドを使用した場合，実際にはNNMiは次のコマンドを実行します。これらはNNMiの起動や停止の完了を待たないですぐに終了します。

ovstart: nnmcluster -daemon

ovstop: nnmcluster -disable -shutdown

メモ

ovstopコマンドを実行すると，NNMiはスタンバイサーバーにフェイルオーバーしません。ovstopコマンドは，メンテナンスによる一時的な停止をサポートするように設計されています。フェイルオーバーを手動で行うには，ovstopコマンドに-failoverオプションを使用します。詳細については，ovstopのリファレンスページを参照してください。

ovstopコマンドを実行するとnnmclusterの-disableオプションが指定されているため，自動フェイルオーバーが無効化されますので注意してください。フェイルオーバーの有効無効を確認するにはnnmcluster -displayで「自動フェールオーバー」の項を確認します。フェイルオーバーを有効化するにはnnmcluster -enableを実行します。

ovstopコマンドに使用する次のオプションは，アプリケーションフェイルオーバークラスタに構成されたNNMi管理サーバーで使用します。

ovstop -failover：ローカルのデーモンモードのクラスタプロセスを停止し，スタンバイNNMi管理サーバーに強制的にフェイルオーバーします。以前にフェイルオーバーモードが無効にされている場合は，このコマンドで有効になります。このコマンドはnnmcluster -enable -shutdownと同等です。

ovstop -nofailover：フェイルオーバーモードを無効にし，ローカルのデーモンモードのクラスタプロセスを停止します。フェイルオーバーは行われません。このコマンドはnnmcluster -disable -shutdownと同等です。

ovstop -cluster：アクティブサーバーとスタンバイサーバーを停止し，これらをクラスタから削除します。このコマンドはnnmcluster -haltと同等です。

重要

Linuxオペレーティングシステムを実行しているNNMi管理サーバーでOSの停止時にNNMiの終了スクリプトが実行されると，ovstopコマンドが自動的に実行され，アプリケーションフェイルオーバーが無効になります。メンテナンス中にアプリケーションフェイルオーバーを制御するには，OSの停止コマンドを実行する前に，nnmcluster -acquireコマンドとnnmcluster -relinquishコマンドを使用してアクティブサーバーとスタンバイサーバーを目的の動作に設定します。詳細については，nnmclusterのリファレンスページを参照してください。

18.4.4　アプリケーションフェイルオーバーのインシデント

nnmclusterプロセスまたはnnmclusterコマンドを使用するユーザーが，ノードをアクティブとして開始すると，NNMiではそのたびに次のどちらかのインシデントが生成されます。

NnmClusterStartup：NNMiクラスタは，アクティブサーバーがない状態で開始されました。したがって，このサーバーはアクティブ状態で起動されました。このインシデントの重大度は「正常域」です。

NnmClusterFailover：NNMiクラスタでアクティブサーバーの障害が検出されました。そのため，スタンバイサーバーがアクティブサーバーになり，そのノードでNNMiサービスが開始されました。このインシデントの重大度は「重要警戒域」です。

18.5　フェイルオーバーの問題解決後の設定

アクティブノードで障害が発生し，スタンバイノードがアクティブノードとして機能している場合，以前のアクティブノードで問題を解決したあとで，元の設定に戻すことができます。

次の手順を実行します。

以前のアクティブノードで問題を解決する。

目的のアクティブノードで次のコマンドを実行し，元の設定に戻す。

nnmcluster -acquire

詳細については，nnmclusterのリファレンスページを参照してください。

18.6　アプリケーションフェイルオーバーを無効にする

アプリケーションフェイルオーバーを設定し，数日間使用したあとに，完全に無効化するとします。次の情報は，アプリケーションフェイルオーバーを完全に無効にする方法を説明しています。アプリケーションフェイルオーバークラスタに構成された，アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーでのアクションを含め，次の指示に従ってください。

アクティブNNMi管理サーバーでnnmcluster -enableコマンドを実行する。

アクティブNNMi管理サーバーでnnmcluster -shutdownコマンドを実行する。

既存のスタンバイNNMi管理サーバーが新しくアクティブNNMi管理サーバーになるまで数分待つ。

新しいアクティブ（以前のスタンバイ）NNMi管理サーバーでnnmcluster -displayコマンドを実行する。

表示された結果で，ACTIVE_NNM_RUNNINGステータスを検索する。

ACTIVE_NNM_RUNNINGステータスを確認できるまで，手順4.を繰り返します。

新しいアクティブ（以前のスタンバイ）NNMi管理サーバーでnnmcluster -shutdownコマンドを実行する。

新しいアクティブ（以前のスタンバイ）でnnmcluster -displayコマンドを実行する。

コマンド実行結果でノードタイプ列がDAEMONの行がなくなるまで繰り返し実行します。

クラスタに構成されている両方のNNMi管理サーバーで，次のファイルを編集する。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥props¥nms-cluster.properties

Linux：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/props/nms-cluster.properties

両方のNNMi管理サーバーのcom.hp.ov.nms.cluster.nameオプションをコメントにし（行の先頭に#!を付ける），各ファイルを保存する。

両方のNNMi管理サーバーの次のファイルを編集する。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥databases¥Postgres¥postgresql.conf

Linux：$NnmDataDir/shared/nnm/databases/Postgres/postgresql.conf

postgresql.confを編集する場合は，改行コードがLF（0x0A）だけのファイルを編集できるエディタを使用してください（Windowsの場合は，メモ帳は使用しないで，ワードパットを使用する。Linuxの場合はviを使用する）。

各ファイルで，次の行を削除する。

次の例は，WindowsのNNMi管理サーバーの表示例です。サーバーによって，表示がやや異なります。

# The following lines were added by the NNM cluster.
archive_command = 'nnmcluster.exe -archive  -logCONFIG "%p" "file:/C:/ProgramData/Hitachi/Cm2NNMi/shared/nnm/databases/Postgres_standby/TxWALs_send/%f"'
archive_timeout = 900
max_wal_senders = 4
archive_mode = 'on'
wal_level = 'hot_standby'
hot_standby = 'on'
wal_keep_segments = 500
listen_addresses = 'localhost,XX.XX.XX.XX'

必ず変更を保存してください。

Windows NNMi管理サーバーの場合，［サービス(ローカル)］コンソールに移動し，各サーバーで次の手順を実行する。

a　NNM Cluster Managerの［スタートアップの種類］を［無効］に設定します。

b　NNM Process Managerの［スタートアップの種類］を［自動］に設定します。

次のトリガーファイルを作成する。

このファイルは，Postgresにスタンバイモードでの実行を中止し，完全に実行するように指示します。

Windows：%NnmDataDir%tmp¥postgresTriggerFile

Linux：$NnmDataDir/tmp/postgresTriggerFile

両方のNNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行する。

両方のNNMi管理サーバーが正常に開始したら，スタンバイおよびアクティブNNMi管理サーバーから次のディレクトリを削除する。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥databases¥Postgres_standby

Linux：$NnmDataDir/shared/nnm/databases/Postgres_standby

メモ

このディレクトリはデフォルトのディレクトリで，nms-cluster.propertiesファイルにあるcom.hp.ov.nms.cluster.archivedirパラメーターの値です。この手順では，この値が変更されていないことを前提としています。nms-cluster.propertiesファイルのcom.hp.ov.nms.cluster.archivedirパラメーターの値を変更した場合は，変更後の新しい値に相当するディレクトリを削除します。

スタンバイおよびアクティブNNMi管理サーバーから次のディレクトリを削除する。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥databases¥Postgres.OLD

Linux：$NnmDataDir/shared/nnm/databases/Postgres.OLD

18.7　管理タスクとアプリケーションフェイルオーバー

次は，NNMi管理サーバーへのパッチ適用や再起動などの管理タスクを行うときに，アプリケーションフェイルオーバーを効果的に管理する方法を説明します。

18.7.1　NNMiのバージョンアップ（修正版の適用を含む）

アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMi管理サーバーをバージョンアップする場合は「24.4　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMi 12-50へのアップグレード」を参照してください。

18.7.2　NNMiの起動と停止および再起動

(1)　NNMiの起動と停止

アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiは，ovstartコマンドで起動，またはovstopコマンドで停止を行う際に，nnmclusterコマンドに置き換えられて実行します。置き換え後のコマンドは，「18.4.3　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMi管理サーバーで使用するovstartおよびovstopコマンド」を参照してください。

アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiは，起動時にサーバーがアクティブになるかスタンバイになるかが自動的に調整され，先にnnmclusterを起動したサーバーがアクティブになります。起動時の動作については，「18.4　アプリケーションフェイルオーバー機能の使用」を参照してください。

起動時の処理が完了すると次の通常運用時の状態になります。サーバーの状態は，nnmclusterコマンドをオプションなしで実行（インタラクティブモード）またはnnmcluster -displayコマンドを実行してState列の表示を参照して確認します。

＜通常運用時の状態＞

アクティブサーバー：ACTIVE_NNM_RUNNING

スタンバイサーバー：STANDBY_READY

NNMiの起動時はサーバーが上記の通常運用時の状態になることを確認してください。主なサーバーの状態には次の種類があります。

状態（Stateの表示）

役割

説明

ACTIVE_NNM_STARTING

アクティブ

NNMiの起動処理中です

ACTIVE_DB_BACKUP

アクティブ

NNMiのDBのバックアップ処理中です

ACTIVE_NNM_RUNNING

アクティブ

NNMiが稼働している状態です

STANDBY_RECV_DBZIP

スタンバイ

アクティブ側のNNMiからDBを転送中です

STANDBY_READY

スタンバイ

スタンバイとして準備完了となったNNMiの状態です

アプリケーションフェイルオーバーの運用操作，例えばアクティブとスタンバイの切り替えなどを行う場合は，通常運用時の状態になっていることを確認してから行ってください。この状態になる前にフェイルオーバーをした場合，サーバー間が正しく同期できずにNNMiの起動が失敗してACTIVE_NNM_FAILEDの状態になる場合があります。この場合は両サーバーを停止してから起動を行ってください。データベースの問題で起動できない場合は，データベースをリセットし，バックアップデータをリストアしてから再起動してください。

(2)　NNMiの再起動

スタンバイNNMi管理サーバーは，いつでも再起動でき，再起動に関する特別な指示はありません。スタンバイおよびアクティブの両方のNNMi管理サーバーを再起動する場合，アクティブNNMi管理サーバーを先に再起動します。

アクティブまたはスタンバイNNMi管理サーバーを再起動するには，次の手順を実行します。

NNMi管理サーバーでnnmcluster -disableコマンドを実行し，アプリケーションフェイルオーバー機能を無効にする。

次のコマンドを実行して，NNMi管理サーバーを再起動する。

ovstop
ovstart

NNMi管理サーバーでnnmcluster -enableコマンドを実行し，アプリケーションフェイルオーバー機能を有効にする。

重要

NNMiのTrapReceiverプロセス，およびそのフェイルオーバーとの関連に関する重要情報については，「21.16　NNMi NmsTrapReceiverプロセス」を参照してください。

通信障害後のアプリケーションフェイルオーバーの制御

2つのクラスタノード間の通信障害が解決したあとは，その通信障害が発生するまでに最も長時間動作していた（つまり以前にアクティブだった）NNMi管理サーバーが，アクティブサーバーに指定されます。

(3)　NNMiのフェイルオーバー

アプリケーションフェイルオーバー構成のシステムでサーバーの障害が発生した場合は，「18.4.2　アプリケーションフェイルオーバーのシナリオ」に示すように状況に応じて自動的にフェイルオーバーし，アクティブサーバーでNNMiが起動されます。

手動でアクティブサーバーを切り替えたい場合は，次の手順を実行します。

アクティブサーバーでovstop -failoverを実行する。

NNMiが停止してからクラスタマネージャー（nnmcluster）が停止し，スタンバイサーバーが新たなアクティブサーバーとなってNNMiが起動します。

手順1.を実行した状態では，操作を行った元のアクティブサーバーはクラスタ構成のメンバーから外れている。スタンバイサーバーとしてクラスタに参加するにはovstartを実行する。

ovstartは，nnmcluster -daemonに置き換えられて実行します。

18.7.3　NNMiのバックアップとリストア

(1)　NNMiのバックアップ

アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiは，通常のシステムと同様の手順でバックアップを実行できます。ただし，-forceオプション（強制的にバックアップに適した状態にする）は使用できませんので，事前にバックアップに適した状態にしてからバックアップをします。

アクティブサーバー側で，次の手順を実行してください。

バックアップに適した次の状態にする。

nnmbackup.ovplを使用する場合

オンラインバックアップの場合：NNMiサービスを起動状態にする

オフラインバックアップの場合：NNMiサービスを停止状態にする

nnmbackupembdb.ovplを使用する場合

NNMiサービスを起動状態にする

バックアップを実行する。

nnmbackup.ovplまたはnnmbackupembdb.ovplコマンドを実行します。

重要

バックアップは，アクティブサーバー側（オフラインバックアップでNNMiを停止する場合は，直前まで稼働していたサーバー）で行ってください。

あるサーバーセット上のNNMiアプリケーションフェイルオーバー環境で取得したバックアップを異なるサーバーセット上のNNMiアプリケーションフェイルオーバー環境で復元するには，NNMiアクティブおよびスタンバイシステム両方のバックアップを取得してください。

(2)　NNMiのリストア

アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーがアプリケーションフェイルオーバー構成の場合に，以前のバックアップからNNMiデータベースをリストアするには，次の手順を実行します。

アクティブNNMi管理サーバーでnnmcluster -haltコマンドを実行する。

アクティブサーバーとスタンバイサーバーの両方のNNMiが停止します。nnmclusterコマンドをオプションなしで実行（インタラクティブモード）またはnnmcluster -displayコマンドを実行し，NNMiサービスが停止したことを確認します。

アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーの次のディレクトリを削除または移動する。

Windows

%NnmDataDir%shared¥nnm¥databases¥Postgres_standby
%NnmDataDir%shared¥nnm¥databases¥Postgres.OLD

Linux

$NnmDataDir/shared/nnm/databases/Postgres_standby
$NnmDataDir/shared/nnm/databases/Postgres.OLD

アクティブNNMi管理サーバーでデータベースをリストアする。

アプリケーションフェイルオーバー構成の設定を一時的に解除します。

次のファイルのクラスタ名「com.hp.ov.nms.cluster.name」をコメントに（行の先頭に #! を付ける）してください。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥props¥nms-cluster.properties

Linux：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/props/nms-cluster.properties

通常どおり，データベースをリストアします。nnmrestore.ovplまたはnnmrestoreembdb.ovplを-forceオプションを指定して実行します。-forceオプションを指定してリストアに必要なサービスが起動したあと，リストアが実行されます。これらのコマンドについては，「20.3　NNMiデータをリストアする」を参照してください。

nnmbackup.ovplでバックアップしたデータをリストアした場合は，手順aの変更がリストアしたファイルで上書きされているおそれがあるため，もう一度手順aを実施してください。

アクティブNNMi管理サーバーでovstopコマンドを実行します。手順bでリストア処理のために起動したサービスが停止します。

アプリケーションフェイルオーバー構成を再設定します。

次のファイルでクラスタ名「com.hp.ov.nms.cluster.name」のコメントを解除（手順aで付けた#!を削除）してください。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥props¥nms-cluster.properties

Linux：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/props/nms-cluster.properties

アクティブNNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行する。

アクティブNNMi管理サーバーが新しいバックアップ（アクティブとスタンバイが同期を取るためのZIPファイル）を生成するまで待つ。

この手順が完了したことを確認するには，nnmcluster -displayコマンドを実行し，ACTIVE_NNM_RUNNINGメッセージを検索します。

スタンバイNNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行する。

スタンバイNNMi管理サーバーは新しいバックアップ（手順5.で作成されたZIPファイル）をコピーして抽出します。この手順が完了したことを確認するには，nnmcluster -displayコマンドを実行し，STANDBY_READYメッセージを検索します。

(3)　異なるサーバーセット上のNNMiフェイルオーバー環境にリストア

異なるサーバーセット上のNNMiフェイルオーバー環境を復元するには，NNMiアクティブおよびスタンバイシステム両方のバックアップを取得し，必要なサーバー上でそれらを復元するとともに，所定のプロパティファイルでホスト名を変更する必要があります。

NNMiフェイルオーバー環境を復元するには，次の手順を実行します。

ソースフェイルオーバー環境内のアクティブシステムとスタンバイシステムのすべてのNNMiデータの完全なオフラインバックアップを取得します。詳細については，「20.2　NNMiデータをバックアップする」を参照してください。

バックアップファイルを，それぞれの送り先であるアクティブシステムとスタンバイシステムにコピーします。

バックアップデータの場合と同じバージョンおよびパッチレベルのNNMiをインストールします。

アクティブシステムとスタンバイシステムの両方でNNMiデータを復元します。

アクティブシステムとスタンバイシステムの両方で「(2)　NNMiのリストア」の手順3.を実施してください。

アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーの両方で，次の手順を実行します。

アクティブおよびスタンバイNNMiサーバーの両方のホスト名を確認します。

次のファイルを開きます。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥props¥nms-cluster.properties

Linux：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/props/nms-cluster.properties

アクティブノードおよびスタンバイノードのホスト名をcom.hp.ov.nms.cluster.member.hostnamesパラメーターに追加します。

com.hp.ov.nms.cluster.member.hostnames = fqdn_for_active, fqdn_for_standby

セキュア通信用のSSL証明書を使用するようにNNMiフェイルオーバー環境を設定します。詳細については，「10.　NNMiでの証明書の使用」を参照してください。

18.7.4　NNMiの設定の変更

(1)　設定の変更

アプリケーションフェイルオーバー構成で，NNMiの設定を変更する場合について説明します。

(a)　NNMiの設定ファイル

NNMiの設定ファイルを変更する場合は，アクティブサーバーとスタンバイサーバーの両方で設定変更を行い，同じ内容になるようにしてください。

重要

NNMiの再起動を伴う設定変更は，両方のサーバーを停止して設定変更を行ってください。

なお，NNMiの運用を停止しないで変更したい場合は，次の手順で設定変更を行ってください。各手順はnnmcluster -displayを実行して，処理が完了していることを確認しながら，次の手順に進んでください。

サーバーAでovstop -failoverを実行する。

サーバーAが停止し，サーバーBがアクティブになります。

サーバーAで設定変更を行う。

サーバーAでovstartを実行し，スタンバイとして起動する。

サーバーBでovstop -failoverを実行する。

サーバーBが停止し，サーバーAがアクティブになります。

サーバーBで設定変更を行う。

サーバーBでovstartを実行し，スタンバイとして起動する。

(b)　NNMiのデータベース

NNMiのデータベースはアクティブサーバーとスタンバイサーバーが自動的に同期を行っていますので，システム管理者の操作は不要です。

詳しい動作については，「18.4　アプリケーションフェイルオーバー機能の使用」を参照してください。

(2)　データベースのリセット

「4.8　NNMi設定およびデータベースのリセット」で説明されているデータベースのリセットを行う場合，一時的にアプリケーションフェイルオーバー構成を解除する必要があります。次の手順を行ってください。

（任意）現在のNNMi設定を保存しておきたい場合は，アクティブサーバーで，次の手順を実行する。

nnmconfigexport.ovplコマンドを使用して，NNMi設定をXMLファイルに出力します。

nnmtrimincidents.ovplコマンドを使用して，NNMiインシデントをアーカイブします。

アクティブサーバーで，nnmcluster -haltコマンドを実行する。

アクティブサーバーとスタンバイサーバーの両方のNNMiが停止します。

nnmclusterコマンドをオプションなしで実行（インタラクティブモード）またはnnmcluster -displayコマンドを実行し，NNMiサービスが停止されたことを確認します。

アクティブサーバーで，NNMiのデータベースをリセットする。

a　アプリケーションフェイルオーバー構成の設定を一時的に解除します。

次のファイルのクラスタ名com.hp.ov.nms.cluster.nameをコメントに（行の先頭に #! を付ける）してください。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥props¥nms-cluster.properties

Linux：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/props/nms-cluster.properties

b　（任意）データベースのデータが削除される前に，必要に応じて次のコマンドで既存のデータベースをバックアップします。

nnmbackup.ovpl -type offline -target <backup_directory>

c　NNMiデータベースを削除して再作成します。

nnmresetembdb.ovpl -nostart

d　アクティブNNMi管理サーバーでovstopコマンドを実行します。手順cで起動したサービスが停止します。

e　アプリケーションフェイルオーバー構成を再設定します。

次のファイルでクラスタ名com.hp.ov.nms.cluster.nameのコメントを解除（手順aで付けた#!を削除）してください。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥props¥nms-cluster.properties

Linux：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/props/nms-cluster.properties

アクティブおよびスタンバイサーバーの次のディレクトリを削除または移動する。

Windows

%NnmDataDir%shared¥nnm¥databases¥Postgres_standby
%NnmDataDir%shared¥nnm¥databases¥Postgres.OLD

Linux

$NnmDataDir/shared/nnm/databases/Postgres_standby
$NnmDataDir/shared/nnm/databases/Postgres.OLD

アクティブNNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行する。

この手順が完了したことを確認するには，nnmcluster -displayコマンドを実行し，ACTIVE_NNM_RUNNINGメッセージを検索します。

スタンバイNNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行する。

この手順が完了したことを確認するには，nnmcluster -displayコマンドを実行し，STANDBY_READYメッセージを検索します。

これでNNMiのデータベースはデフォルト設定だけになりました。

アクティブサーバーでNNMiの設定を行ってください。なお，手順1.で保存したNNMi設定をインポートするにはnnmconfigimport.ovplコマンドを使用します。

18.7.5　NNMiデータベースパスワードの変更

「18.6　アプリケーションフェイルオーバーを無効にする」を実施し，一時的にアプリケーションフェイルオーバー構成を無効にする。

それぞれのNNMi管理サーバーで，パスワードを変更する。

手順の詳細については，nnmchangeembdbpw.ovplのリファレンスページを参照してください。

「18.3.2　NNMiクラスタセットアップウィザードを使用したアプリケーションフェイルオーバーの設定」を実施し，再度アプリケーションフェイルオーバー構成を有効にする。

18.8　ネットワークレイテンシ/帯域に関する考慮

NNMiアプリケーションフェイルオーバーは，クラスタのノード間で継続的なハートビート信号を交換することによって機能します。これには，NNMiデータベース，データベーストランザクションログ，そのほかのNNMi設定ファイルなどのデータファイルの交換に使用されるネットワークチャネルが使用されます。WAN（広域ネットワーク）にNNMiアプリケーションフェイルオーバーを導入する場合，パフォーマンスが高く，レイテンシが低い接続を使用することをお勧めします。

NNMiデータベースは必ず圧縮されていますが，非常に容量が大きくなり，1GB以上に増大することがあります。また，NNMiは，ビルトインバックアップインターバル（設定パラメーター，デフォルトは6時間）の間に膨大な数のトランザクションログを生成します。各トランザクションログのサイズは数メガバイトから最大16MBになることもあります。（これらのファイルは圧縮されています）。次は，テスト環境から収集されたデータの例です。

Number of nodes managed: 15,000
Number of interfaces: 100,000
Time to complete spiral discovery of all expected nodes: 12 hours
Size of database: 850MB (compressed)
During initial discovery: ~10 transaction logs per minute (peak of ~15/min)
-------------------------------------------
10 TxLogs/minute X 12 hours = 7200 TxLogs @ ~10MB = ~72GB

これでは，ネットワークで送信するにはデータ量が多過ぎます。2つのノード間のネットワークがNNMiアプリケーションフェイルオーバーの帯域幅の要求に応じられない場合，スタンバイサーバーへのデータベースファイルの送信に遅延が発生してしまいます。このため，アクティブサーバーに障害が発生した場合，潜在的なデータ喪失の可能性が高くなります。

同様に，2つのノード間のネットワークのレイテンシが高いか信頼性が低い場合，ノード間で偽のハートビート喪失となります。例えば，ハートビート信号が直ちに応答しない場合に，スタンバイサーバーは，アクティブサーバーに障害が発生したと判断します。ハートビート喪失の検出に関与する要素には幾つかあります。NNMiは，ネットワークがアプリケーションフェイルオーバーのデータ転送の要求に応答できる限り，偽のフェイルオーバー通知を回避します。

18.8.1　アプリケーションフェイルオーバーとNNMiデータベース

アプリケーションフェイルオーバーにデータベースを使用するようにNNMiを設定すると，NNMiは次のように動作します。

アクティブサーバーがデータベースのバックアップを実行し，1つのZIPファイルにデータを保存する。

ネットワークを通して，動作1.のZIPファイルをスタンバイサーバーに送信する。

スタンバイサーバーはZIPファイルを展開し，データベースを設定して最初の起動でトランザクションログをインポートする。

アクティブサーバーのデータベースは，データベースアクティビティによって，トランザクションログを生成する。

アプリケーションフェイルオーバーでは，トランザクションログがネットワークを通してスタンバイサーバーに送信され，ディスクに蓄積される。

スタンバイサーバーがアクティブになると，NNMiが起動されて，データベースがネットワークを通してすべてのトランザクションログをインポートする。

これに掛かる時間は，ファイル数，およびそのファイルに保存されている情報の複雑さによって決まります。

スタンバイサーバーにすべてのトランザクションログがインポートされると，データベースが使用可能になり，スタンバイサーバーは残りのNNMiプロセスを開始する。

元のスタンバイサーバーがアクティブになり，動作1.がやり直しされる。

(1)　アプリケーションフェイルオーバー環境でのネットワークトラフィック

アプリケーションフェイルオーバー環境では，NNMiはアクティブサーバーからスタンバイサーバーにネットワークを介して次の項目を転送します。

データベースアクティビティ（1つのZIPファイルでのデータベースバックアップ）

トランザクションログ

それぞれのアプリケーションフェイルオーバーノードが，他方のノードが動作していることを確認するための定期的なハートビート

ファイルがアクティブサーバーのものと同期していることをスタンバイサーバーが確認できるようにするファイル比較リスト

パラメーターの変更（フェイルオーバーやそのほかの有効／無効），およびクラスタでのノードの追加や除外などのイベント

データベースアクティビティとトランザクションログで，アプリケーションフェイルオーバーで使用されるネットワークトラフィックのほとんどが生成されます。ここでは，この2つの項目について説明します。

データベースアクティビティ

NNMiはすべてのデータベースアクティビティのトランザクションログを生成します。

データベースアクティビティには，NNMiのすべてが含まれます。アクティビティには，次のデータベースアクティビティが含まれますが，そのほかにも含まれるものがあります。

新しいノードの検出

ノード，インタフェース，VLAN，そのほかの管理対象オブジェクトに関する属性の検出

状態ポーリングとステータス変更

インシデント，イベント，根本原因分析

NNMiコンソールでのオペレータのアクション

データベースアクティビティを制御することはできません。例えば，ネットワークが停止すると，NNMiは多くのインシデントとイベントを生成します。このインシデントとイベントで，ネットワーク上のデバイスの状態ポーリングが開始され，NNMiでデバイスのステータスが更新されます。停止が復旧されると，ノード開始インシデントによってステータスがさらに変化します。このすべてのアクティビティによって，NNMiデータベースのエントリが更新されます。

NNMiデータベース自体はデータベースアクティビティによって拡大しますが，時間の経過とともに拡大は穏やかになり，環境でのサイズは安定します。

データベーストランザクションログ

NNMiデータベースは，空の16MBのファイルを作成してからデータベーストランザクション情報をそのファイルに書き込むことで動作します。NNMiは，15分が経過した時点か，16MBのデータがファイルに書き込まれた時点のどれかの早い時点でこのファイルを閉じて，アプリケーションフェイルオーバーで使用できるようにします。つまり，完全にアイドル状態のデータベースで，15分ごとに1つのトランザクションログファイルが生成されますが，このファイルは本質的に空です。アプリケーションフェイルオーバーでは，すべてのトランザクションログが圧縮され，空の16MBのファイルは1MB未満に圧縮されます。満杯の16MBのファイルは約8MBに圧縮されます。データベースアクティビティが多い期間は，それぞれのファイルがすぐに満杯になるため，アプリケーションフェイルオーバーによって短時間により多くのトランザクションログが生成されます。

(2)　アプリケーションフェイルオーバーのトラフィックテスト

次のテストモードでは，1分ごとにおよそ2個のトランザクションログファイルが生成され，1つのファイルの平均ファイルサイズは7MBになります。これは，それぞれのフェイルオーバーイベントで追加される5,000個のノードの検出に関連するデータベースアクティビティによるものです。このテストケースのデータベースは，最終的に約1.1GBで安定し（バックアップのZIPファイルのサイズで測定），ノードは31,000個，インタフェースは960,000個になります。

テストモード

最初の4時間でテスト担当者が5,000個のノードをNNMiにシードして，検出が安定するまで待機しました。4時間後，テスト担当者がフェイルオーバーを誘発し，スタンバイサーバーがアクティブになり，以前のアクティブサーバーがスタンバイになりました。テスト担当者はフェイルオーバー直後に約5,000個のノードをさらに追加し，また4時間待機してNNMiの検出プロセスを安定させてから，別のフェイルオーバーを誘発し，以前のアクティブサーバーに戻りました。

テスト担当者は，フェイルオーバー間の時間を，4時間，6時間，2時間というよう変更して，このサイクルを数回繰り返しました。テスト担当者は，それぞれのフェイルオーバーイベント後に，次の項目を測定します。

ノードが初めてアクティブになったときに作成されるデータベース

バックアップのZIPファイルのサイズ

トランザクションログ

ファイル総数，およびディスク容量の使用量

フェイルオーバーを誘発する直前のNNMiデータベースのノードとインタフェースの数

フェイルオーバーが完了するまでの時間

アクティブサーバーでovstopコマンドを最初に実行してから，スタンバイサーバーが完全にアクティブになってNNMiが動作するまでの時間。

結果

結果は次の表のとおりです。

表18‒2　アプリケーションフェイルオーバーのテスト結果

時間

DB.zipサイズ（単位：MB）

トランザクションのログの数

トランザクションログのサイズ（単位：GB）

ノード数

インタフェース数

フェイルオーバーの時間（単位：分）

4

6.5

50

0.3

5,000

15,000

5

8

34

500

2.5

12,000

222,000

10

12

243

500

2.5

17,000

370,000

25

16

400

500

3.5

21,500

477,000

23

20

498

500

3.5

25,500

588,000

32

26

618

1,100

7.5

30,600

776,000

30

28

840

400

2.2

30,600

791,000

31

30

887

500

2.5

30,700

800,000

16

所見

NNMiがアクティブサーバーからスタンバイサーバーにファイルを転送する場合，転送は4時間ごとに平均で約5GB，連続スループットは約350KB／秒，または2.8MB／秒になっています。

メモ

このデータには，ハートビート，ファイル整合性チェック，そのほかのアプリケーションフェイルオーバー通信など，アプリケーションフェイルオーバートラフィックは含まれていません。また，パケットヘッダーなどのネットワークI／Oのオーバーヘッドも除外されています。このデータには，ネットワークで移動する各ファイルの内容の実ネットワークペイロードだけが含まれます。

NNMiのアプリケーションフェイルオーバー環境で生成されるトラフィックは非常に膨大です。アプリケーションフェイルオーバーでは，5分ごとにアクティブサーバーで新しいトランザクションログが識別され，スタンバイサーバーに送信されます。ネットワークの速度によって，スタンバイサーバーではすべての新しいファイルが短時間で受信され，この5分間隔の残りの間，ネットワークはアイドル状態となることが多くなります。

アクティブサーバーとスタンバイサーバーがロールを切り替えるたびに，すなわち，スタンバイサーバーがアクティブになり，アクティブサーバーがスタンバイになるたびに，新しいアクティブサーバーは完全なデータベースバックアップを生成し，ネットワークを介して新しいスタンバイサーバーに送信します。このデータベースバックアップも定期的に発生し，デフォルトで24時間ごとにバックアップされます。NNMiは，新しいバックアップを生成するたびに，このバックアップをスタンバイサーバーに送信します。この新しいバックアップがスタンバイサーバーで使用可能になると，その24時間にNNMiが生成したすべてのトランザクションログがデータベースに反映されて，フェイルオーバー時にインポートする必要がなくなるため，フェイルオーバー時間が短縮されます。

このことによって，NNMiデータベースを使用してアプリケーションフェイルオーバーでNNMiを使用するとき，フェイルオーバー後にネットワークがどのようなパフォーマンスになるかを理解できます。

19　高可用性クラスタにNNMiを設定する

高可用性（HA）とは，構成された動作中のハードウェアおよびソフトウェアの一部に障害が発生しても中断されないサービスを提供するシステムです。HAクラスタは，フェイルオーバー発生時の機能とデータの継続性を保証するために，協調して動作するハードウェアとソフトウェアのグループ化を定義します。この章では，HA環境で実行するNNMiを設定するためのテンプレートについて説明します。この章では，HA製品の詳細な設定手順については説明しません。NNMiに用意されているHA設定コマンドは，サポートされるHA製品用のコマンドに関するものです。NNMi HAコマンドを使用して，NNMi用にHAを適切に設定します。

19.1　HAの概念

クラスタアーキテクチャには，クラスタ内の複数のノードのプロセスとリソース用の単一のグローバルに徹底した管理ビューが備わっています。次の図に，クラスタアーキテクチャの例を示します。

図19‒1　高可用性クラスタのアーキテクチャ

クラスタ内の各ノードは，1つ以上のパブリックネットワークと1つのプライベートインターコネクト（クラスタノード間のデータ伝送用の通信チャネル）に接続されます。

Veritas Cluster Server，Symantec Cluster Server，Windows Server Failover Clusterなどの最新のクラスタ環境では，アプリケーションはリソースの複合体として表現され，単純な操作でアプリケーションをクラスタ環境で実行できます。リソースは，クラスタ環境で動作するアプリケーションを表す，HAリソースグループに構成されます。次の図に，HAリソースグループの例を示します。

図19‒2　典型的なHAリソースグループのレイアウト

このマニュアルでは，各種のクラスタ環境内のリソースの集合を指すために，HAリソースグループという用語を使います。各HA製品では，HAリソースグループに対して，異なる名前が使われています。次の表に，このマニュアルのHAリソースグループに相当する，サポート対象のHA製品で使われている用語を示します。

表19‒1　サポート対象のHA製品でHAリソースグループに相当する名前

HA製品

略語

HAリソースグループに相当する名前

Veritas Cluster Server

VCS

サービスグループ

Symantec Cluster Server

SCS

サービスグループ

Windows Server Failover Cluster

WSFC※

リソースグループ

HAモニタ

HAモニタ

サーバー

注※

WSFCは，MSFC（Microsoft Failover Cluster）と表記する場合もありますが，このマニュアルではWSFCと表記します。

表19-1のHA製品は，すべてのOSで使用できるわけではありません。

対応するクラスタソフト，そのバージョンについての詳細は，弊社ホームページからご確認ください。

19.1.1　HA用語集

次の表に，一般的なHA用語の定義を示します。

表19‒2　一般的なHA用語

用語

説明

HAリソースグループ

クラスタ環境内（HA製品下）で動作する各種リソースの集合です。

ボリュームグループ

大規模ストレージエリアを形成するよう設定された1つ以上のディスクドライブです。

論理ボリューム

ボリュームグループ内で，個別のファイルシステムまたはデバイススワップ空間として使われる任意のサイズの領域です。

プライマリクラスタノード

ソフトウェア製品が最初にインストールされるシステムであり，かつ，HAが最初に設定されるシステムです。初期セットアップでは，共有ディスクはプライマリクラスタノードにマウントされます。プライマリクラスタノードは，通常，最初のアクティブなクラスタノードになりますが，HAの設定完了後には，プライマリとしての役割を解除できます。HA設定を変更すると，ほかのノードをプライマリクラスタノードにできます。

セカンダリクラスタノード

プライマリクラスタノードでのHA設定の完了後に，HA設定に追加される任意のシステムです。

アクティブなクラスタノード

現在HAリソースグループを実行中のシステムです。

パッシブなクラスタノード

HA用に設定されているが，現在HAリソースグループを実行していないシステムです。アクティブなクラスタノードで障害が発生すると，HAリソースグループはパッシブなクラスタノードにフェイルオーバーし，そのノードがアクティブなクラスタノードになります。

19.1.2　NNMi HAクラスタのシナリオ

NNMi HA設定では，NNMiは各システムにインストールされ，HAリソースグループの一部になります。NNMiデータベースは独立したディスクにインストールされ，各システムで動作中のNNMiプログラムからアクセスされます（任意の時点で共有ディスクにアクセスできるのは，アクティブなクラスタノードである1つのシステムだけです）。

メモ

NNMiデータベースのバックアップスクリプトとリストアスクリプトを実行できるのは，アクティブなクラスタノードだけです。

NNMiだけのシナリオ

次の図に，NNMi HAクラスタのシナリオを示します。

ノードAとノードBは，どちらも，すべてのソフトウェアがインストールされたNNMi管理サーバーであり，そのシステムで実行するNNMiプログラムが含まれています。アクティブなクラスタノードが，共有ディスクのランタイムデータにアクセスします。ほかの製品は，HAリソースグループの仮想IPアドレスを使って，NNMiに接続します。

図19‒3　NNMi HAクラスタ用の基本的なシナリオ

このシナリオの実装方法については，「19.4.2　HA用にNNMiを設定する」を参照してください。

19.1.3　manページ

NNMiには，NNMi高可用性設定に役立つ次のmanページがあります。

nnm-ha

nnmhaconfigure.ovpl

nnmhaunconfigure.ovpl

nnmhadisk.ovpl

nnmhaclusterinfo.ovpl

nnmhastartrg.ovpl

nnmhastoprg.ovpl

Windowsオペレーティングシステムでは，これらのmanページはテキストファイルで提供されます。

19.2　HA用NNMiを設定するための前提条件の検証

NNMiを動作させるHAクラスタは，次の要件を満たしている必要があります。

システム構成全般について

複数のHA製品をインストールした構成ではNNMiは使用できません。NNMiがHA製品の種類を正しく認識できず正常に動作しない場合があります。

Windows：すべてのクラスタノードで，NNMiのインストール先（%NnmDataDir%と%NnmInstallDir%）を一致させてください。

両方のNNMi管理サーバーは同じバージョン（修正版のバージョンを含む）のNNMiを実行している必要があります。例えば，アクティブサーバーで NNMi 11-00-01 を実行している場合，スタンバイサーバーでも同一の NNMi 11-00-01 がインストールされている必要があります。

Windows：NNMiは，クラスタシステムでcluster.exeコマンドを使用しますが，Windows Server 2012以降の場合，デフォルトではインストールされません。

［サーバーマネージャー］＞［役割と機能の追加］より，［機能］＞［リモートサーバー管理ツール］＞［機能管理ツール］＞［フェールオーバークラスタリング ツール］＞［フェールオーバー クラスター コマンドインターフェイス］をインストールしてください。

必要なディスク容量は，リリースノートの「4.　メモリ所要量およびディスク占有量」の表に記載されている次の項目を参照してください。

ローカルディスクのディスク容量

「アプリケーションインストール用のディスク容量」の値と「実行時のデータベースとデータ用のディスク容量」の値

共有ディスクのディスク容量

「実行時のデータベースとデータ用のディスク容量」の値

リソースグループについて

NNMiは，設定するリソースグループがない状態からセットアップする必要があります。NNMiを既存のリソースグループに追加することはできません。

仮想IPアドレスおよび共有ディスクの使用がサポートされ，NNMiから使用できる構成にしてください。

共有ディスクについて

NNMiの共有データは次の場所に格納されます。ディレクトリ名に空白を含めることはできません。ディレクトリ名「NNM」は固定です。

Windows：<ドライブ文字>:¥NNM （例 Y:¥NNM）または<ドライブ文字>:¥<任意のディレクトリ>¥NNM （例 Y:¥JP1¥NNM）

Linux：<マウントポイント>/NNM （例 /shdsk1/NNM）

共有ディスクは，Fibre（FC-SAN），SCSI，iSCSIで接続されたストレージを使用してください。NFS接続やCIFS接続のNASなどを使う構成はNNMiではサポートしていません。

Windows：共有ディスクには，ドライブ文字を割り当てたディスクを使用してください。 [ディスクの管理]でのマウント設定やmountvolコマンドによってマウントしたディスクは使用しないでください。マニュアル上にマウントと書かれている個所はLinuxを対象とした説明です。

Windows：Microsoft Cluster Serviceを使用しているWindows Serverのクラスタリングでは，ダイナミックディスクはサポートされていません。

仮想IPアドレスについて

仮想IPアドレスと仮想ホスト名は，DNSなどのネームサービスまたはhostsファイルに対して，ホスト名からIPアドレスおよび逆にIPアドレスからホスト名が変換できるように設定してください。

DNSなどのネームサービスを使う場合も，hostsファイルに仮想IPアドレスと仮想ホスト名が名前解決できるように設定してください。これは通信障害が発生してフェイルオーバーする場合に，名前解決ができないでフェイルオーバー処理が失敗することを防止するためです。

IPv6の論理IPアドレスをリソースとして設定する場合，「19.4　HAを設定する」の手順のあとに手動で追加してください。設定手順については，クラスタソフトのマニュアルなどを参照してください。

IPv6が使用できるクラスタソフトのバージョン，IPv6を使用する場合の構成，IPv6/IPv4の混在可否などは，クラスタソフトの仕様に依存します。

仮想ホスト名について

クラスタ環境構築時，仮想ホスト名はIPv4のアドレスで名前解決されるようにしてください。

19.3　HA設定の注意事項

HA設定の注意事項を次に示します。

19.3.1　関連製品を使用する場合の注意

NNMi の関連製品（JP1/SNMP System Observer（JP1/SSO））を使用する場合は，次のように設定してください。

最初にNNMiをセットアップし，その後に関連製品をセットアップしてください。

NNMiと，関連製品JP1/SSOは，同一のリソースグループに登録します。

このとき，クラスタソフトに設定するリソースの依存関係は次のとおりです。

JP1/SSOは，NNMiを前提とする依存関係を設定します。

NNMiは，共有ディスクおよび仮想IPアドレスを前提とする依存関係を設定します。Windowsの場合，追加でネットワーク名リソースについても依存関係を設定します。

関連製品の設定方法は，それぞれのマニュアル，リリースノート，取扱説明書を参照してください。

19.3.2　設定作業や運用操作の注意

NNMiのHA構成を設定や操作する場合は，次の状態で操作してください。

操作するOSユーザーには，クラスタソフトの全操作が可能な権限を付与してください。クラスタソフトに対してNNMiのリソース作成やリソースグループの起動停止などの操作を行うため，これらの操作権限が必要です。

クラスタソフトが動作している状態で操作をしてください。NNMiのHA構成用の各種コマンドは，クラスタソフトに対し，設定や構成確認などの処理を行います。クラスタソフトが停止している場合はエラーが発生します。

このマニュアルおよびリリースノートに記載されている手順によってNNMiサービスを再起動する場合，特に断りのないかぎり，HAクラスタ環境ではメンテナンスモードに設定してから実行してください。

ドキュメントなどで特に断りのないかぎり，コマンド実行やローカルファイルの編集はNNMiのリソースグループがオンラインの状態で実施してください。

また，実施後3分以内にフェイルオーバーしないようにしてください。

リソースグループがオフラインの状態でコマンド実行やローカルファイルの編集を実施した場合や，実施後3分以内にフェイルオーバーした場合は，古い設定で上書きされるおそれがあります。

NNMiリソースは，障害が発生した場合にフェイルオーバーすることを想定しています。

そのため，リソースグループで障害が発生した場合は，障害が発生した系で再起動しないで，フェイルオーバーするように設定してください。

設定方法についてはクラスタソフトのヘルプなどを参照してください。

障害によってフェイルオーバーが発生した環境で，フェイルバックでフェイルオーバー元に戻す場合は，発生した障害を回復し，残存するNNMiのプロセスをすべて停止したあとにフェイルバックしてください。

HAクラスタ環境でNNMiを使用する場合，プロセスダウンやディスク障害に伴い，ごくまれにNNMiのデータベースが破損することがあります。このため，定期的にバックアップを取得してください。

19.3.3　そのほかの注意

環境によっては，NNMiサービスの起動に10分以上掛かる場合があります。

（Windowsの場合）フェイルオーバークラスタ管理コンソールに表示される<resource_group>-APPの状態には，「オンライン待ち」，「オフライン待ち」が表示されません。<resource_group>-APPが待ち状態であるかどうかは，フェイルオーバークラスタ管理コンソールの次の状態が「保留中」となっていることを確認してください。

［<クラスタ名>］＞［サービスとアプリケーション］＞［<resource_group>］の［<resource_group>の概要］の状態

（Windowsの場合）資料採取ツールを実行したときにcluster.exe log /gを実行してcluster.logを作成してください。

19.4　HAを設定する

ここでは，NNMi用の新規HA設定の設定手順を説明します。

19.4.1　HA用のNNMi証明書を設定する

NNMiのインストールプロセスでは，NNMiコンソールとNNMiデータベースの間でセキュア通信が行われるよう，自己署名証明書を設定します。NNMi HAを正しく設定するプロセスでは，プライマリクラスタノードとセカンダリクラスタノードの間で自己署名証明書を共有します。HA下で実行されるNNMiでデフォルトの証明書を使用するために，追加の手順を実行する必要はありません。

NNMiの通信で別の自己署名証明書，または認証機関（CA）署名の証明書を使用する場合は，追加の手順を実行する必要があります。新しい証明書を入手してから，「10.3.6　高可用性環境での証明書の使用」に従って手順を実行します。この手順は，HA用NNMiを設定する前，または後に実行できます。

19.4.2　HA用にNNMiを設定する

ここでは，HA用にNNMiを設定する作業の流れ，および検討段階で決めておく設定情報について説明します。

HA用にNNMiを設定する場合の主な作業は，次の2つです。

NNMiデータファイルを共有ディスクにコピーする。

プライマリクラスタノードでこの作業を行います。

HA下でNNMiを実行するように，設定する。

プライマリクラスタノードでこの作業を行います。

セカンダリクラスタノードでこの作業を行います。

設定作業の流れを次に示します。

1つのHAクラスタノードを，プライマリNNMi管理サーバーとして割り当てます。これが大部分の時間にアクティブとなるノードです。プライマリクラスタノードとして設定します。次にHAクラスタ内の残りのノードをセカンダリクラスタノードとして設定します。

重要

HTTPS通信を使用してNNMiサーバーにアクセスする場合，プライマリクラスタノードの起動確認の前に，証明書を使用するように設定します。詳細については，「10.3.6　高可用性環境での証明書の使用」を参照してください。

メモ

HA用のNNMiの設定は，複数のクラスタノードで同時には行えません。プライマリクラスタノードでHA設定プロセスが完了したあと，セカンダリクラスタノードでのHA設定プロセスを開始する，というように，クラスタ環境内のノードを1つずつHA用に設定してください。

HAモニタの場合は，nnmhaconfigure.ovplを使わないで設定作業を行います。設定方法については，リリースノートを参照してください。

フェイルオーバー中にはNNMiコンソールは応答しません。フェイルオーバーが完了してから，NNMiユーザーは，サインインしてNNMiコンソールのセッションを続行してください。

NNMiのTrapReceiverプロセス，およびそのフェイルオーバーとの関連に関する重要情報については，「21.16　NNMi NmsTrapReceiverプロセス」を参照してください。

(1)　NNMi HA設定情報

HA設定スクリプト（nnmhaconfigure.ovpl）は，NNMi HAリソースグループに関する情報を収集します。次の表に，プライマリクラスタノードの設定で必要になる情報を示します。設定作業を開始する前に，これらの情報を用意してください。

これらの情報は，設定作業時にHA設定スクリプト（nnmhaconfigure.ovpl）を実行して対話形式で入力します。入力要求がOSやHA製品の種類およびシステム構成に合わせて表示されますので，画面表示に従って入力してください。

表19‒3　NNMi HAプライマリクラスタノードの設定情報

HA設定項目

説明

HAリソースグループ

NNMiを含むHAクラスタのリソースグループの名前です。この名前はNNMiに対して一意であり，現在使用されていない名前にする必要があります。

（例）：nnmtest1

注記：HAリソースグループの名前に，空白を含む文字列は使用できません。

注記：名前に使用できる文字種，文字数はクラスタソフトの仕様に準じます。詳しくは，表の欄外の説明を参照してください。

注記：HAリソースグループの名前は，ほかのリソース名やリソースグループ名の部分文字列（相手の文字列の一部または全部に一致する文字列）にならないようにしてください。例えば，リソースグループtestAが存在する場合，testやestなどの名称は使用できません。

注記：HAリソースグループ作成後に名前を変更することはできません。名前を変更するには，NNMiのHA設定を解除し，新しい名称でHA設定をし直してください。

仮想ホストの名前

仮想ホストの名前です。ドメイン名を含むFQDN名ではなく短い名前を指定します。このホスト名は，HAリソースグループの仮想IPアドレスにマッピングする必要があります。仮想ホストの短い名前と仮想IPアドレスを名前解決できる必要があります。

注記：HA設定の完了後に仮想ホスト名を変更することはできません。仮想ホスト名を変更するには，NNMiのHA設定を解除し，新しい名前でHA設定をし直してください。

注記：NNMiが仮想ホストの短い名前と仮想IPアドレスを解決できない場合は，HA設定スクリプトによって，システムが不安定な状態になる可能性があります。したがって，NNMi HAの設定中にDNSが利用できない場合に備えて，予備の手段（例えば，Windowsオペレーティングシステムの場合は，%SystemRoot%¥system32¥drivers¥etc¥hostsファイルに，Linuxオペレーティングシステムの場合は，/etc/hostsファイルに，それぞれ情報を記述する）を用意しておくことをお勧めします。

仮想ホストのネットマスク

仮想ホストIPアドレスで使われるサブネットマスクです。これは，IPv4アドレスであることが必要です。

仮想ホストのネットワークインタフェース

仮想ホストIPアドレスが使われるネットワークインタフェースです。

（例）

Windows：ローカルエリア接続

Linux：eth0

共有ファイルシステムのタイプ

HAリソースグループで使われる共有ディスクの設定タイプです。次のどちらかになります。

disk：共有ディスクは，標準のファイルシステムタイプを使う，物理的に接続されたディスクです。HA設定スクリプトは，共有ディスクを設定できます。詳細については，この表のファイルシステムタイプの欄を参照してください。

none：共有ディスクには，diskオプションで説明している設定以外のSANやNFS構成などを使います。HA設定スクリプトを実行すると，共有ディスクが設定されます。

注記：JP1/NNMiではnoneを指定した場合の動作はサポートしていません。必ずdiskを指定してください。

ファイルシステムタイプ

（Linuxだけ）

共有ディスクのファイルシステムタイプです（共有ファイルシステムのタイプがdiskの場合）。HA設定スクリプトは，ディスクの検証方法を調べるために，この値をHA製品に渡します。

次の共有ディスクフォーマットはテスト済みです。

VCSまたはSCSにはext2，ext3，およびvxfs

ディスクグループ

（Linuxだけ）

NNMi共有ファイルシステムのディスクグループの名前です。

（例）：shdg01

ボリュームグループ

（Linuxだけ）

NNMi共有ファイルシステムのボリュームグループの名前です。

例：vg03

マウントするディレクトリ

（マウントポイント）

NNMiの共有ディスクをマウントするディレクトリの場所です。このマウントポイントは，すべてのシステムで同じである必要があります（つまり，各ノードでは，マウントポイントに同じ名前を使う必要があります）。Windowsの場合，<ドライブ文字> または<ドライブ文字>:¥<任意のディレクトリ> を指定します。ディレクトリ名に空白を含めることはできません。

（例）

Windows：　Y:またはY:¥JP1

Linux：　/nnmmount

注記：NNMiの共有データは，上で指定したディレクトリ直下に作成されるNNMという格納先ディレクトリ内に保存されます（格納先ディレクトリのパスを次に示します）。格納先ディレクトリ名（NNM）は固定です。

Windows：　<ドライブ文字>:¥NNMまたは <ドライブ文字>:¥<任意のディレクトリ>¥NNM

Linux：　<マウントポイント>/NNM

注記：HAの設定完了後にマウントポイントを変更することはできません。Windowsの場合は，HAの設定完了後にマウントポイントのドライブ文字も変更することはできません。変更が必要な場合は，「19.7　HAクラスタ内のNNMiの設定を解除する」の手順でHAの設定を解除したあと，「19.4　HAを設定する」の手順で再度HAを設定してください。

NNMiのHAリソースグループの名前に使える文字の種類および文字数は，クラスタの仕様に準じます。NNMi用のHAリソースグループでは，次の範囲で名称を指定してください。

Windows WSFCの場合

文字種：

英字（a-z，A-Z），数字（0-9），ハイフン（-），アンダーバー（_），ピリオド（.）

文字数：%NnmDataDir%hacluster¥<resource_group>のパス名を含む文字列全体で247文字まで

Linux VCSまたはLinux SCSの場合

文字種：

英字（a-z，A-Z），数字（0-9），ハイフン（-），アンダーバー（_）

ただし先頭は英字

文字数：255文字まで

Linux HAモニタの場合

文字種：

英字（a-z，A-Z），数字（0-9）

ただし先頭は英字

文字数：8文字まで

19.4.3　HA用にNNMiを設定する（Windowsの場合）

ここでは，Windows環境でHA用にNNMiを設定する手順を説明します。

NNMiのHA設定では，新規にNNMi用のリソースグループを作成します。このため，対象のリソースグループがない状態から設定作業を行ってください。

NNMiのHA設定を行うスクリプト（nnmhaconfigure.ovpl）は，内部的にクラスタソフトに対してリソースグループや各リソースを作成する処理を行います。設定作業が完了すると，次のリソースグループが設定されます。

表19‒4　WSFCでのNNMi用リソースグループの構成

リソースの名前

リソースの種類

説明

仮想ホスト名

ネットワーク名

仮想ホスト名を制御する

<resource_group>-IP

IPアドレス

仮想IPアドレスを制御する

<resource_group>-mount

物理ディスク

共有ディスクを制御する

<resource_group>-APP

汎用スクリプト

NNMiの起動/停止/監視を制御する

WSFCの場合，nnmhaconfigure.ovplがcluster.exeなどのコマンドを内部的に実行して上記のリソースの設定処理を行います。

<resource_group>の部分はHAリソースグループ名に置き換わります。

リソースの依存関係は，NNMi用の汎用スクリプトリソース<resource_group>-APPの前提に，<IPアドレスリソース>，<ディスクリソース>，<ネットワーク名リソース>を設定します。

(1)　WSFCの各リソースの設定内容の例

設定が完了したときのWSFCの各リソースの設定内容の例を次に示します。なお，<resource_group>の部分はHAリソースグループ名に置き換わります。

表19‒5　<ネットワーク名リソース>

項目

詳細

［全般］

リソース名：(仮想ホスト名)

リソースの種類：ネットワーク名

DNS名：(仮想ホスト名)

フルネーム：(仮想ホスト名).test.com

ネットワーク：192.168.100.0/24

IPアドレス：192.168.100.24

NetBIOS状態：OK

DNS状態：OK

kerberos状態：OK

［依存関係］

<IPアドレスリソース>

［ポリシー］

［リソースが失敗状態になった場合は，現在のノードで再起動を試みる］を有効

再起動間隔：15:00

指定期間内での再起動の試行回数：0

［再起動に失敗した場合は，このサービスまたはアプリケーションのすべてのリソースをフェールオーバーする］を有効

保留タイムアウト：03:00

［詳細なポリシー］

基本的なリソース正常性チェックの間隔［リソースの種類の標準間隔を使用する］

完全なリソース正常性チェックの間隔［リソースの種類の標準間隔を使用する］

［このリソースを別のリソース モニタで実行する］を無効

表19‒6　<IPアドレスリソース>

項目

詳細

［全般］

リソース名：<resource_group>-IP

リソースの種類：IPアドレス

ネットワーク：192.168.100.0/24

静的IPアドレス：192.168.100.24 ※

［このアドレスのNetBIOSを有効にする］を有効

［依存関係］

依存関係なし

［ポリシー］

［リソースが失敗状態になった場合は，現在のノードで再起動を試みる］を有効

再起動間隔：15:00

指定期間内での再起動の試行回数：0

［再起動に失敗した場合は，このサービスまたはアプリケーションのすべてのリソースをフェールオーバーする］を有効

保留タイムアウト：03:00

［詳細なポリシー］

基本的なリソース正常性チェックの間隔［リソースの種類の標準間隔を使用する］

完全なリソース正常性チェックの間隔［リソースの種類の標準間隔を使用する］

［このリソースを別のリソース モニタで実行する］を無効

注※　DHCPは有効にしません。

表19‒7　<物理ディスクリソース>

項目

詳細

［全般］

リソース名：<resource_group>-mount

リソースの種類：物理ディスク

ボリューム：Y:

［依存関係］

依存関係なし

［ポリシー］

［リソースが失敗状態になった場合は，現在のノードで再起動を試みる］を有効

再起動間隔：15:00

指定期間内での再起動の試行回数：0

［再起動に失敗した場合は，このサービスまたはアプリケーションのすべてのリソースをフェールオーバーする］を有効

保留タイムアウト：03:00

［詳細なポリシー］

基本的なリソース正常性チェックの間隔［リソースの種類の標準間隔を使用する］

完全なリソース正常性チェックの間隔［リソースの種類の標準間隔を使用する］

［このリソースを別のリソース モニタで実行する］を無効

表19‒8　<汎用スクリプトリソース>

項目

詳細

［全般］

リソース名：<resource_group>-APP

リソースの種類：汎用スクリプト

スクリプトのパス※：

%NnmDataDir%hacluster/<resource_group>/hamscs.vbs

［依存関係］

<ネットワーク名リソース>，<IPアドレスリソース>および <ディスクリソース>

［ポリシー］

［リソースが失敗状態になった場合は，現在のノードで再起動を試みる］を有効

再起動間隔：15:00

指定期間内での再起動の試行回数：0

［再起動に失敗した場合は，このサービスまたはアプリケーションのすべてのリソースをフェールオーバーする］を有効

保留タイムアウト：30:00

［詳細なポリシー］

基本的なリソース正常性チェックの間隔［リソースの種類の標準間隔を使用する］

完全なリソース正常性チェックの間隔［リソースの種類の標準間隔を使用する］

［このリソースを別のリソース モニタで実行する］を有効

注※

スクリプトのパスは，環境変数を展開したフルパスが設定されます。

（例）

C:/ProgramData/Hitachi/Cm2NNMi/hacluster/jp1ha1/hamscs.vbs

(2)　プライマリクラスタノードでのNNMiの設定

プライマリクラスタノードで次の手順を実行します。

(a)　前準備

「19.2　HA用NNMiを設定するための前提条件の検証」の作業が完了していることを確認する。

NNMiがインストールされていない場合は，インストールする。そして，NNMiが正しく動作することを確認する。

次のコマンドを使って，NNMi設定をバックアップする。

（例）

nnmbackup.ovpl -scope all -target nnmi_backups

このコマンドの詳細については，「20.　NNMiのバックアップおよびリストアツール」を参照してください。

NNMiのクラスタ環境構成において初期状態では，プライマリクラスタノードのデータと，セカンダリクラスタノードのデータが完全に一致している必要があります。このため，ここで取得したバックアップデータを，セカンダリクラスタノードの設定手順でリストアし，データを一致させます。

(b)　データの共有ディスクへのコピー

NNMi HAリソースグループ用に，共有ディスクを用意する。

Windows Explorerとディスクの管理ツールを使用してドライブ名を割り当てます。

重要

用意した共有ディスクが，次の条件を満たすことを確認してください。

ディスクの管理ツールを使用して，共有ディスクで［オンライン］と表示されるようにします。［予約］と表示される場合，これはWSFCが共有ディスクを制御することを示しています。WSFCユーザーインタフェースから［削除］アクションを使用して，共有ディスクをWSFCコントロールから削除します。また，ディスクの管理ツールを使用して，［予約］フラグが［オンライン］に変更されることも確認します。

フォーマット済みである

十分な空き容量がある

ほかのリソースグループで使用されていない

管理者権限のユーザーへの「フルコントロール」，およびビルトインLocal Serviceユーザー（Usersグループ）への「読み取りと実行」の権限がある

NNMiを停止する。

%NnmInstallDir%bin¥ovstop -c
net stop NnmTrapReceiver

NNMiファイルを共有ディスクにコピーする。

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhadisk.ovpl NNM -to <HA_mount_point>

重要

<HA_mount_point>には，共有ディスクのドライブまたは共有ディスクドライブ配下の任意のディレクトリを指定します（例 Y:またはY:¥JP1など）。

ディレクトリ名に空白を含めることはできません。

指定したパス直下に，ディレクトリ「NNM」が作成されます（例 Y:¥NNM または Y:¥JP1¥NNM）。

格納先ディレクトリ名は変更できません。

(c)　NNMiのHA設定

NNMi HAリソースグループを新規に作成する。

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhaconfigure.ovpl NNM

このコマンドの設定項目については，「19.9.2　NNMiに付属しているHA設定スクリプト」を参照してください。

共有ディスクタイプはnoneではなく，必ずdiskを指定してください。また，共有ディスクのパスは，(b)の手順3.で指定したパスを指定してください。

（設定例）

HA設定項目は，nnmhaconfigure.ovplに対話形式で入力する項目を表示順に並べています。「19.4.2　HA用にNNMiを設定する」の「表19‒3　NNMi HAプライマリクラスタノードの設定情報」の説明によって検討した内容を入力してください。

HA設定項目

設定例

HAリソースグループの名前

jp1ha1

仮想ホストの名前

lhost1

仮想ホストのネットワークインタフェース

ローカルエリア接続

共有ファイルシステムのタイプ

disk（必ずdiskを指定）

マウントするディレクトリ

Yドライブ

重要

設定コマンドを実行する前に，次の注意事項を確認してください。

既にほかのリソースグループやリソースで使われている値をnnmhaconfigure.ovplに指定すると，リソースの作成が失敗するなどエラーが発生します。ほかで使われていないことを確認してから，nnmhaconfigure.ovplを実行してください。

既に使われているリソースグループ名，IPアドレスやディスクを指定した場合，リソースを作成するために実行したクラスタソフトのコマンドがエラーとなります。エラー発生時点でnnmhaconfigure.ovplは異常終了し，それまでに作成されたリソースグループやリソースは残ったままとなります。エラーを対処してnnmhaconfigure.ovplを再実行する前に，クラスタソフトの操作で残っているリソースを削除してください。

仮想アドレスを設定するネットワークインタフェースは次を確認してください。

フェイルオーバークラスタ管理コンソールの［ネットワーク］で論理IPアドレスのネットワークアドレスを含むリソースを確認します。

（実行例）

設定例の値を指定した場合の画面表示例です。" ? "の後ろが入力する項目です。

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥misc¥nnm¥ha>nnmhaconfigure.ovpl NNM
質問: HA リソース グループの名前を入力してください:  ? jp1ha1

プライマリ ノードの設定が検出されました。

質問: 有効な仮想ホストの名前を入力してください:  ? lhost1
使用可能なネットワーク インタフェース:

ネットワーク サブネット マスク  ネットワーク インタフェース
255.255.255.0           クラスタ ネットワーク 3
255.255.255.0           クラスタ ネットワーク 1

選択可能な値:
1: クラスタ ネットワーク 3
2: クラスタ ネットワーク 1
質問: 仮想ホストのネットワーク インタフェースを入力してください:  ? 2
選択可能な値:
1: disk
2: none
質問: 共有ファイル システムのタイプを入力してください (disk，none):  ? 1
質問: ディスクをマウントするディレクトリを入力してください:  ? Y:
リソース グループを作成しています。

リソース グループ 'jp1ha1' を作成しています...

グループ             ノード          状態
-------------------- --------------- ------
jp1ha1               NNMX64-33       オフライン

リソース 'lhost1' を作成しています...

リソース             グループ             ノード          状態
-------------------- -------------------- --------------- ------
lhost1               jp1ha1               NNMX64-33       オフライン

リソース 'lhost1' をリソース 'jp1ha1-IP' に依存させています...

HA 値の C:/ProgramData/Hitachi/Cm2NNMi/shared/nnm/conf/ov.conf を設定しています。
HP OpenView Process Manager サービスの自動スタートアップを無効にしています。
[SC] ChangeServiceConfig SUCCESS
注: 指定されている仮想ホスト名に一致するようにNNMi FQDNを更新しています。fqdn を lhost1.xxx.xxx に設定しています

ドメインを xxx.xxx に設定しています

Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.7
Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. All rights reserved.

新しい SSL 証明書を生成しています。

lhost1.xxx.xxx.selfsigned のキーストアの証明書を生成しています。
[成功]

生成された証明書をトラストストアにエクスポートしています。

証明書がファイル<temporary.cert>に保存されました。
証明書がキーストアに追加されました。

C:¥Program Files (x86)¥ Hitachi¥Cm2NNMi¥misc¥nnm¥ha>

監視プロセスに異常が発生した場合，フェイルオーバーするよう<resource_group>を設定する。

<resource_group>-APPのプロパティを開き，［ポリシー］タブを押下する。

［リソースが失敗状態になった場合は，現在のノードで再起動を試みる］が選択されていることを確認し，［指定期間内での再起動の試行回数］を0に設定する。

［再起動の試みがすべて失敗した場合は，指定した時間（hh:mm）後にもう一度再起動を開始する(S)］にチェックがある場合は外してください。

重要

<resource_group>および<resource_group>に登録したリソースの設定によって，エラー発生時の動作などを指定します。各設定項目の役割についてはクラスタサービスのヘルプを参照ください。

プライマリクラスタノード上で，NNMTrapReceiverサービスの自動起動を無効にする。

スタートメニューの［管理ツール］＞［サービス］で［NNM Trap Receiver］および［NNM Trap Receiver Manager］を選択し，「スタートアップの種類」を「手動」に設定してください。

プライマリクラスタノード上で，クラスタサービスを再起動する。

再起動によって，これまでの設定内容が反映され，NNMiの環境変数が読み込まれます。なおnet stop ClusSvc，net start ClusSvcコマンドを実行することで，サービスの起動停止ができます。

重要

HTTPS通信を使用してNNMiサーバーにアクセスする場合，証明書を使用するように設定します。詳細については，「10.3.6　高可用性環境での証明書の使用」を参照してください。

(d)　起動の確認

NNMi HAリソースグループを起動する。

起動コマンドは，プライマリクラスタノードで実行します。

次の起動コマンドを実行します。

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhastartrg.ovpl NNM <resource_group>

<resource_group>が起動したことを確認します。

NNMiを正常に起動できなかった場合は，「19.8　HA設定のトラブルシューティング」を参照してください。

これで，NNMiがHA下で動作するようになりました。

重要

HA構成のNNMiの通常のオペレーションでは，ovstartコマンドやovstopコマンドは使わないでください。これらのコマンドは，メンテナンスを目的として操作手順に明示されている場合だけ使用します。HA構成のNNMiの起動や停止は，クラスタソフトの操作によってHAリソースグループを起動または停止するようにしてください。

(3)　セカンダリクラスタノードでのNNMiの設定

(a)　前準備

「19.2　HA用NNMiを設定するための前提条件の検証」の作業が完了していることを確認する。

NNMiがインストールされていない場合は，NNMiをインストールし，正しく動作することを確認する。

リストアをする。

「(2)　プライマリクラスタノードでのNNMiの設定」の(a)の手順3.で取得したバックアップデータをセカンダリクラスタノードにリストアします。

%NnmInstallDir%bin¥nnmrestore.ovpl -force -partial -source <backup_data>

このコマンドの詳細については，「20.　NNMiのバックアップおよびリストアツール」を参照してください。

(b)　NNMiのHA設定

NNMiを停止する。

%NnmInstallDir%bin¥ovstop -c
net stop NnmTrapReceiver

NNMi HAリソースグループを設定する。

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhaconfigure.ovpl NNM

コマンドの要求に応じて，HAリソースグループ名を指定します。

（実行例）

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥misc¥nnm¥ha>nnmhaconfigure.ovpl NNM
質問: HA リソース グループの名前を入力してください:  ? jp1ha1
セカンダリ ノードの設定が検出されました。

HP OpenView Process Manager サービスの自動スタートアップを無効にしています。
[SC] ChangeServiceConfig SUCCESS
注: 指定されている仮想ホスト名に一致するようにNNMi FQDNを更新しています。fqdn を lhost1.xxx.xxx に設定しています

ドメインを xxx.xxx に設定しています

Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.7
Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. All rights reserved.

新しい SSL 証明書を生成しています。

C:¥Program Files (x86)¥ Hitachi¥Cm2NNMi¥misc¥nnm¥ha>

セカンダリクラスタノード上で，NNMTrapReceiverサービスの自動起動を無効にする。

スタートメニューの［管理ツール］＞［サービス］で［NNM Trap Receiver］および［NNM Trap Receiver Manager］を選択し，「スタートアップの種類」を「手動」に設定してください。

設定が正常に行われたことを確認する。

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhaclusterinfo.ovpl -group <resource_group> -nodes

このコマンドの出力には，指定したHAリソースグループに設定されたすべてのノードがリストされます。

セカンダリクラスタノード上で，クラスタサービスを再起動する。

再起動によって，これまでの設定内容が反映され，NNMiの環境変数が読み込まれます。なおnet stop ClusSvc，net start ClusSvcコマンドを実行することで，サービスの起動停止ができます。

（任意）プライマリクラスタノードのリソースグループをオフラインにし，セカンダリクラスタノードのリソースグループをオンラインにすることで，設定をテストする。

重要

作成したリソースグループについて，リソースグループおよびリソースの設定をNNMiの標準値から変更することでサービスが正常に起動しないなどの問題が発生するおそれがあります。

特に，次の設定を標準値より小さい値に変更する場合は，注意が必要です。

リソースに障害が発生したときに，Clusterサービスがリソースを再起動するまでの期間

WSFC標準インストールの場合

<resource_group>-APPのプロパティ［ポリシー］タブの保留タイムアウトの値（標準設定値30:00分）

<resource_group>-APPのDeadlockTimeoutの値（標準設定値2,700,000ミリ秒)

19.4.4　HA用にNNMiを設定する（Linuxの場合）

ここでは，Linux環境でHA用にNNMiを設定する手順を説明します。

NNMiのHA設定では，新規にNNMi用のリソースグループを作成します。このため，対象のリソースグループがない状態から設定作業を行ってください。

NNMiのHA設定を行うスクリプト（nnmhaconfigure.ovpl）は，内部的にクラスタソフトに対してリソースグループや各リソースを作成する処理を行います。設定作業が完了すると，次のリソースグループが設定されます。

表19‒9　Veritas Cluster ServerまたはSymantec Cluster ServerでのNNMi用リソースグループの構成

リソース名

リソースタイプ

説明

<resource_group>-ip

IP

仮想IP アドレスを制御する

<resource_group>-dg

DiskGroup

ディスクグループを制御する

<resource_group>-volume

Volume

ボリュームを制御する

<resource_group>-mount

Mount

共有ファイルシステムを制御する

<resource_group>-app

Application

NNMiの起動/停止/監視を制御する

VCSまたはSCSの場合，nnmhaconfigure.ovplがhagrpやharesなどのコマンドを内部的に実行して上記のリソースの設定処理を行います。

<resource_group>の部分はHAリソースグループ名に置き換わります。

リソースの依存関係は，Volumeの前提にDiskGroupとIP，Mountの前提にVolume，およびApplicationの前提にMountとIPがそれぞれ設定されます。

VCSまたはSCSがネットワークインタフェースを監視するリソース（VCSまたはSCSのNIC）は設定されません。必要に応じて追加設定をしてください。

NNMiの起動処理に時間が掛かりタイムアウトが発生する場合は，「19.8　HA設定のトラブルシューティング」を参照して，<resource_group>-appのOnlineTimeout設定を調整してください。

各リソースの設定内容の例を次に示します。

（例）VCSまたはSCSの設定ファイルmain.cfの定義例

<>で囲んだ部分は，nnmhaconfigure.ovplで指定した設定項目の値になります。

group <resource_group> (
  SystemList = { <node1> = 1 , <node2> = 1}
  UserStrGlobal = "NNM_INTERFACE=<virtual_host>;HA_LOCALE=<LOCALE>;HA_MOUNT_POINT=<mountpoint>"
  )

  Application <resource_group>-app (
     StartProgram = "/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmharg.ovpl NNM -start <resource_group>"
     StopProgram = "/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmharg.ovpl NNM -stop <resource_group>"
     CleanProgram = "/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmharg.ovpl NNM -clean <resource_group>"
     MonitorProgram = "/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmharg.ovpl NNM -monitor
                       <resource_group>"
     OnlineTimeout = 1800
     )
  DiskGroup <resource_group>-dg (
     DiskGroup = <disk_group>
     )
  IP <resource_group>-ip (
     Device = <network_interface_of_virtual_host>
     Address = "10.208.228.159"
     NetMask = "255.255.255.0"
     )
  Mount <resource_group>-mount (
     MountPoint = "<mountpoint>"
     BlockDevice = "/dev/vx/dsk/<disk_group>/<volume_group>"
     FSType = <type_of_shared_file_systems>
     FsckOpt = "-y"
     )
  Volume <resource_group>-volume (
     Volume = <volume_group>
     DiskGroup = <disk_group>
     )
  <resource_group>-app requires <resource_group>-ip
  <resource_group>-app requires <resource_group>-mount
  <resource_group>-mount requires <resource_group>-volume
  <resource_group>-volume requires <resource_group>-dg
  <resource_group>-volume requires <resource_group>-ip

表19‒10　HAモニタでのNNMi用リソースグループの構成

設定項目

設定内容（制御スクリプト）

name （起動）

/var/opt/OV/hacluster/<resource_group>/cm2_start.sh

termcommand （停止）

/var/opt/OV/hacluster/<resource_group>/cm2_stop.sh

patolcommand （監視）

/var/opt/OV/hacluster/<resource_group>/cm2_monitor.sh

<resource_group>の部分はHAリソースグループ名に置き換わります。

重要

HAモニタの場合は，nnmhaconfigure.ovplを使わずに設定作業を行います。設定方法については，リリースノートを参照してください。

(1)　プライマリクラスタノードでのNNMiの設定

プライマリクラスタノードで次の手順を実行します。

(a)　前準備

「19.2　HA用NNMiを設定するための前提条件の検証」の作業が完了していることを確認する。

NNMiがインストールされていない場合は，インストールする。そして，NNMiが正しく動作することを確認する。

次のコマンドを使って，NNMi設定をバックアップする。

（例）

/opt/OV/bin/nnmbackup.ovpl -scope all -target <directory>

このコマンドの詳細については，「20.　NNMiのバックアップおよびリストアツール」を参照してください。

NNMiのクラスタ環境構成において初期状態では，プライマリクラスタノードのデータと，セカンダリクラスタノードのデータが完全に一致している必要があります。このため，ここで取得したバックアップデータを，セカンダリクラスタノードの設定手順でリストアし，データを一致させます。

(b)　データの共有ディスクへのコピー

共有ディスクのマウントポイントになるディレクトリを作成する。

NNMi HAリソースグループ用に，共有ディスクを用意する。

重要

用意した共有ディスクが，次の条件を満たすことを確認してください。

フォーマット済みである

十分な空き容量がある

ほかのリソースグループで使用されていない

共有ディスクをアクティブ化して，マウントする。

（例）

Linux VCSまたはSCSでディスク管理にVxVM/VxFSを使う構成の場合

vxdg import <disk_group>
vxvol -g <disk_group> startall
mount -t vxfs /dev/vx/dsk/<disk_group>/<volume> <HA_mount_point>

共有ディスクのマウントポイントディレクトリが，ユーザーはroot，グループはrootで，パーミッションには755が設定されていることを確認します。

（例）

ls -l

NNMiを停止する。

systemd でサービスを管理しているディストリビューションの場合

/opt/OV/bin/ovstop -c

/opt/OV/bin/nettrap stop

それ以外のディストリビューションの場合

/opt/OV/bin/ovstop -c

/etc/init.d/nettrap stop

NNMiファイルを共有ディスクにコピーする。

/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhadisk.ovpl NNM -to <HA_mount_point>

重要

指定したマウントポイント直下に，ディレクトリ「NNM」が作成されます（<HA_mount_point>/NNM）。

格納先ディレクトリ名を変更することはできません。

共有ディスクをマウント解除し，非アクティブ化する。

（例）

VCSまたはSCSかつVxVM/VxFS使用構成の場合

umount <HA_mount_point>

vxvol -g <disk_group> stopall

vxdg deport <disk_group>

(c)　NNMiのHA設定

NNMi HAリソースグループを新規に作成する。

/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhaconfigure.ovpl NNM

このコマンドの設定項目については，「19.9.2　NNMiに付属しているHA設定スクリプト」を参照してください。

共有ディスクタイプはnoneではなく，必ずdiskを指定してください。

（設定例）

HA設定項目は，nnmhaconfigure.ovplに対話形式で入力する項目を表示順に並べています。「19.4.2　HA用にNNMiを設定する」の「表19‒3　NNMi HAプライマリクラスタノードの設定情報」の説明によって検討した内容を入力してください。

HA設定項目

設定例

HAリソースグループの名前

jp1ha1

仮想ホストの名前

lhost1

仮想ホストのネットワークインタフェース

lan0

共有ファイルシステムのタイプ

disk（必ずdiskを指定）

ディスクタイプ

vxfs

ディスクグループ（VCSまたはSCSだけ）

shdg3

ボリュームグループ

vg03

マウントするディレクトリ

/shdsk1

重要

設定コマンドを実行する前に，次の注意事項を確認してください。

HA構成のNNMiはnnmhaconfigure.ovpl実行時のロケールを使用して起動します。nnmhaconfigure.ovpl実行時に操作する画面に適切なロケール（LANG環境変数）が設定されていることを確認してください。

Linux VCSまたはLinux SCSの場合：ja_JP.UTF-8，C または zh_CN.utf8

HA構成の設定後にロケールを変更する場合は，「19.6　HA設定のメンテナンス」を参照してください。

すでにほかのリソースグループやリソースで使われている値をnnmhaconfigure.ovplに指定すると，リソースの作成が失敗するなどエラーが発生します。ほかで使われていないことを確認してから，nnmhaconfigure.ovplを実行してください。

すでに使われているリソースグループ名，IP アドレスやディスクを指定した場合，リソースを作成するために実行したクラスタソフトのコマンドがエラーとなります。エラー発生時点でnnmhaconfigure.ovplは異常終了し，それまでに作成されたリソースグループやリソースは残ったままとなります。エラーを対処してnnmhaconfigure.ovplを再実行する前に，クラスタソフトの操作で残っているリソースを削除してください。

nnmhaconfigure.ovpl実行時に，次のメッセージが出力される場合がありますが，内部処理でのメッセージであり問題ありません。

「ディスク グループが見つかりません。インポートを試みます。」

「Unable to perform the security token exchange with cmclconfd on node xxxxx

Cannot connect to configuration daemon (cmclconfd) on node xxxxx」

（実行例）

設定例の値を指定した場合の画面表示例です。" ? "の後ろが入力する項目です。

VCSまたはSCS (Linux)の場合の実行例

# /opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhaconfigure.ovpl NNM
質問: HA リソース グループの名前を入力してください:  ? jp1ha1

プライマリ ノードの設定が検出されました。

質問: 有効な仮想ホストの名前を入力してください:  ? lhost1
情報: ネットワーク インタフェース情報の使用:

ネットワーク インタフェース: bond0
ネットワーク サブネット マスク: 255.255.255.0

選択可能な値:
1: disk
2: none
質問: 共有ファイル システムのタイプを入力してください (disk，none):  ? 1

選択可能な値:
1: vxfs
2: ext2
3: ext3
質問: ディスク タイプの名前を入力してください:  ? 1
質問: ディスク グループの名前を入力してください:  ? shdg3
ディスク グループが見つかりません。インポートを試みます。
質問: ボリューム グループの名前を入力してください:  ? shvol3
質問: ディスクをマウントするディレクトリを入力してください:  ? /shdsk1
リソース グループを作成しています。
VCS NOTICE V-16-1-10136 Group added; populating SystemList and setting the Parallel attribute recommended before adding resources
HA 値の /var/opt/OV/shared/nnm/conf/ov.conf を設定しています。
ブート スクリプトを削除しています。
注: 指定されている仮想ホスト名に一致するようにNNMi FQDNを更新しています。fqdn を lhost1 に設定しています。

ドメインを xxx.xxx に設定しています。

新しい SSL 証明書を生成しています。

lhost1.xxx.xxx.selfsigned のキーストアの証明書を生成しています。
[成功]

生成された証明書をトラストストアにエクスポートしています。

証明書がファイル<temporary.cert>に保存されました。
証明書がキーストアに追加されました。
#

プライマリクラスタノード上で，サービスの自動起動を無効にする。

次のコマンドを実行し，サービスの自動起動を無効化します。

RHEL 6 の場合

unlink /etc/rc0.d/K01nettrap

unlink /etc/rc1.d/K01nettrap

unlink /etc/rc2.d/K01nettrap

unlink /etc/rc3.d/S98nettrap

unlink /etc/rc5.d/S98nettrap

unlink /etc/rc6.d/K01nettrap

それ以外のディストリビューションの場合

systemctl disable netmgt.service

systemctl disable nettrap.service

systemctl stop netmgt.service

systemctl stop nettrap.service

VCSまたはSCSの場合，作成したリソースを有効化（Enabledを1に設定）する。

例

hares -modify <resource_group>-app Enabled 1

hares -modify <resource_group>-dg Enabled 1

hares -modify <resource_group>-ip Enabled 1

hares -modify <resource_group>-mount Enabled 1

hares -modify <resource_group>-volume Enabled 1

その後，VCSまたはSCSの設定を読み取り専用にして，VCSまたはSCSの設定ファイルmain.cf を出力させます。

haconf -dump -makero

VCSまたはSCSがネットワークインタフェースを監視するリソース（VCSまたはSCSのNIC，MultiNICA，MultiNICBなど）は設定されていませんので，必要に応じて追加設定をしてください。

重要

HTTPS通信を使用してNNMiサーバーにアクセスする場合，証明書を使用するように設定します。詳細については，「10.3.6　高可用性環境での証明書の使用」を参照してください。

(d)　起動の確認

NNMi HAリソースグループを起動する。

/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhastartrg.ovpl NNM <resource_group>

このコマンドは， HAリソースグループの起動を待ってから，プロンプトを返します。本コマンドでリソースグループの起動を確認してください。

NNMiを正常に起動できなかった場合は，「19.8　HA設定のトラブルシューティング」を参照してください。

これで，NNMiがHA下で動作するようになりました。

重要

HA構成のNNMiの通常のオペレーションでは，ovstartコマンドやovstopコマンドは使わないでください。これらのコマンドは，メンテナンスを目的として操作手順に明示されている場合だけ使用します。HA構成のNNMiの起動や停止は，クラスタソフトの操作によってHAリソースグループを起動または停止するようにしてください。

(2)　セカンダリクラスタノードでのNNMiの設定

(a)　前準備

「19.2　HA用NNMiを設定するための前提条件の検証」の作業が完了していることを確認する。

NNMiがインストールされていない場合は，NNMiをインストールし，正しく動作することを確認する。

リストアをする。

「(1)　プライマリクラスタノードでのNNMiの設定」の(a)の手順3.で取得したバックアップデータをセカンダリクラスタノードにリストアします。

/opt/OV/bin/nnmrestore.ovpl -force -partial -source <backup_data>

このコマンドの詳細については，「20.　NNMiのバックアップおよびリストアツール」を参照してください。

(b)　NNMiのHA設定

共有ディスクのマウントポイントを作成する。

このマウントポイントでは，「(1)　プライマリクラスタノードでのNNMiの設定」の(b)の手順1.で作成したマウントポイントと同じ名前を使う必要があります。

NNMiを停止する。

systemd でサービスを管理しているディストリビューションの場合

/opt/OV/bin/ovstop -c

/opt/OV/bin/nettrap stop

それ以外のディストリビューションの場合

/opt/OV/bin/ovstop -c

/etc/init.d/nettrap stop

NNMi HAリソースグループを設定する。

/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhaconfigure.ovpl NNM

コマンドの要求に応じて，HAリソースグループ名を指定します。

（実行例）

# /opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhaconfigure.ovpl NNM

質問: HA リソース グループの名前を入力してください:  ? jp1ha1
セカンダリ ノードの設定が検出されました。
Completed the cluster update
ブート スクリプトを削除しています。
注: 指定されている仮想ホスト名に一致するようにNNMi FQDNを更新しています。fqdn を lhost1.xxx.xxx に設定しています。

ドメインを .xxx.xxx に設定しています。

新しい SSL 証明書を生成しています。

#

セカンダリクラスタノード上で，サービスの自動起動を無効にする。

次のコマンドを実行し，サービスの自動起動を無効化します。

RHEL 6 の場合

unlink /etc/rc0.d/K01nettrap

unlink /etc/rc1.d/K01nettrap

unlink /etc/rc2.d/K01nettrap

unlink /etc/rc3.d/S98nettrap

unlink /etc/rc5.d/S98nettrap

unlink /etc/rc6.d/K01nettrap

それ以外のディストリビューションの場合

systemctl disable netmgt.service

systemctl disable nettrap.service

systemctl stop netmgt.service

systemctl stop nettrap.service

VCSまたはSCSの場合，HAクラスタに設定変更を反映させる。

haconf -dump -makero

設定が正常に行われたことを確認する。

/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhaclusterinfo.ovpl -group <resource_group> -nodes

このコマンドの出力には，指定したHAリソースグループに設定されたすべてのノードがリストされます。

（任意）プライマリクラスタノードのリソースグループをオフラインにし，セカンダリクラスタノードのリソースグループをオンラインにすることで，設定をテストする。

19.5　共有NNMiデータ

HA環境で実行するNNMiは，HAクラスタ内のNNMiノード間でファイルを共有するために，各NNMiノードからアクセス可能でHA製品によって制御された共有ディスクを使う必要があります。

重要

共有ディスクにNFS接続やCIFS接続を使う構成はサポートしていません。

19.5.1　NNMiの共有ディスク内のデータ

NNMiをHA下で実行する場合に，共有ディスクで管理されるNNMiのデータファイルは次のとおりです。

ファイルの場所は，次のように，共有ディスク内の場所にマッピングされます。

Windows

−%NnmDataDir%は，%HA_MOUNT_POINT%¥NNM¥dataDirにマッピングされます。

Linux

−$NnmDataDirは，$HA_MOUNT_POINT/NNM/dataDirにマッピングされます。

共有ディスクに移動される主なディレクトリは，次のとおりです。

Windows

−%NnmDataDir%shared¥nnm¥databases¥Postgres

組み込みデータベース。

−%NnmDataDir%log¥nnm

NNMiのロギングディレクトリ。

−%NnmDataDir%shared¥nnm¥databases¥custompoller

カスタムポーラー収集のエクスポートディレクトリ

−%NnmDataDir%nmsas¥NNM¥log

NNMiの監査ログディレクトリ。

−%NnmDataDir%nmsas¥NNM¥conf

監査ログファイルを設定するためのNNMiのディレクトリ。

−%NnmDataDir%nmsas¥NNM¥data

ovjbossで使われるトランザクションストア。

Linux

−$NnmDataDir/shared/nnm/databases/Postgres

組み込みデータベース。

−$NnmDataDir/log/nnm

NNMiのロギングディレクトリ。

−$NnmDataDir/shared/nnm/databases/custompoller

カスタムポーラー収集のエクスポートディレクトリ

−$NnmDataDir/nmsas/NNM/log

NNMiの監査ログディレクトリ。

−$NnmDataDir/nmsas/NNM/conf

監査ログファイルを設定するためのNNMiのディレクトリ。

−$NnmDataDir/nmsas/NNM/data

ovjbossで使われるトランザクションストア。

これらのファイルは，nnmhadisk.ovplコマンドによって，ローカルディスクと共有ディスクの間でコピーされます。この項の手順に従って，このコマンドを実行します。コマンド構文の概要については，nnm-haのmanページを参照してください。

19.5.2　設定ファイルの複製

HA環境で実行するNNMiは，ファイルレプリケーションを使って，HAクラスタ内のすべてのNNMiノードのNNMi設定ファイルのコピーを管理します。デフォルトでは，NNMiコマンドのnnmdatareplicator.ovplが，ファイルレプリケーションを管理します。このコマンドは，ローカルディスクにある設定ファイルの更新を監視し，設定ファイルが更新された場合は共有ディスクにファイルをコピーします。フェイルオーバーが発生した場合，共有ディスクにコピーしておいた最新の設定ファイルをフェイルオーバー先のノードにコピーします。その後，NNMiの起動処理が行われます。

上記の設定ファイルの更新確認とコピー処理は，HAクラスタから定期的に実行されるNNMiの監視処理の中で行われます。このため，設定ファイル変更後のコピー処理前にノード切り替えが発生すると，変更された設定が反映されません。このような場合は，再度設定を変更してください。

nnmdatareplicator.confファイルには，データレプリケーションに含めるNNMiのフォルダとファイルを指定します。

データレプリケーションプロセスの詳細については，nnm-haのmanページを参照してください。

19.6　HA設定のメンテナンス

19.6.1　NNMiをメンテナンスモードにする

メンテナンスモードは，NNMiのメンテナンス作業を行うために一時的にフェイルオーバーを抑止する機能です。

HA環境で実行するNNMiは，HA製品によってNNMiの稼働状態が監視されていて，NNMiが停止した場合，異常発生と判定されて別ノードにフェイルオーバーをします。このため，メンテナンス作業を行うために意図的にNNMiを停止してもフェイルオーバーが発生してしまいます。

メンテナンスモードでは，NNMiの監視を抑止することによってフェイルオーバーの発生を抑止します。これによってアクティブなクラスタノード上でovstartコマンドやovstopコマンドを実行してメンテナンス作業を行うことができます。なお，パッシブなクラスタノードではovstartコマンドやovstopコマンドは絶対に実行しないでください。

重要

NNMiを前提としている関連製品を実行している場合，NNMiだけをメンテナンスモードにしても関連製品に異常が起きるとフェイルオーバーが発生します。この場合は，関連製品を停止またはメンテナンスモード相当の状態にしてから，NNMiをメンテナンスモードにしてください。

(1)　NNMiをメンテナンスモードにする

NNMiをメンテナンスモードにすると，NNMiの監視が無効になります。NNMiがメンテナンスモードになっていると，そのHAリソースグループのNNMiの停止や起動を行ってもフェイルオーバーは行われません。

NNMiをメンテナンスモードにするには，アクティブなクラスタノードで次のファイルを作成します。ファイルは空でかまいません。

Windows：%NnmDataDir%hacluster¥<resource_group>¥maintenance

Linux：$NnmDataDir/hacluster/<resource_group>/maintenance

(2)　NNMiのメンテナンスモードを解除する

NNMiのメンテナンスモードを解除すると，NNMiの監視が再び有効になります。NNMiを停止すると，HAリソースグループはパッシブなクラスタノードへフェイルオーバーします。

HAリソースグループのメンテナンスモードの解除は，次の手順を実行します。

NNMiが正しく実行していることを確認する。

ovstatus -c

すべてのNNMiサービスで，［実行中］状態が表示される必要があります。

メンテナンスが開始される前にアクティブだったクラスタノードから，メンテナンスファイルを削除する。

メンテナンスファイルについては，「(1)　NNMiをメンテナンスモードにする」を参照してください。

19.6.2　HAクラスタ内のNNMiをメンテナンスする

メモ

HAモニタの場合は，手順が一部異なります。手順については，リリースノートを参照してください。

(1)　NNMiの起動と停止

NNMiをHA下で実行している場合は，HAのメンテナンスが目的の指示がないかぎり，ovstartコマンドやovstopコマンドは，使わないでください。通常のオペレーションでは，HA製品の適切なコマンドまたはNNMiのHAコマンド（nnmhastartrg.ovplやnnmhastoprg.ovpl）を使って，HAリソースグループの起動や停止を行います。

(2)　クラスタ環境でNNMiのホスト名やIPアドレスを変更する

(a)　仮想ホスト名の変更

HA設定の完了後にNNMiの仮想ホスト名を変更することはできません。仮想ホスト名を変更するには，NNMiのHA設定を解除し，新しい仮想ホスト名でHA設定をし直してください。

(b)　仮想IPアドレスの変更

NNMi HAリソースグループの仮想IPアドレスを変更するには，アクティブなクラスタノードで次の手順を実行します。

NNMi HAリソースグループを停止する。

Windows：%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhastoprg.ovpl NNM <resource_group>

net stop NnmTrapReceiver

Linux：

systemd でサービスを管理しているディストリビューションの場合

/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhastoprg.ovpl NNM <resource_group>

/opt/OV/bin/nettrap stop

それ以外のディストリビューションの場合

/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhastoprg.ovpl NNM <resource_group>

/etc/init.d/nettrap stop

新しいIPアドレスを使うように，クラスタ設定を変更する。

Windows：クラスタの管理コンソールでIPアドレスリソースの設定を変更します。リソースグループを開き，<resource_group>-ipをダブルクリックしてパラメータータブを選択し，新しいIPアドレスを入力します。

Linux：/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhargconfigure.ovpl NNM <resource_group> -set_value <resource_group>-ip Address <new_IP_address>

haconf -dump -makeroを実行してHAクラスタに設定変更を反映させます。

NNMi HAリソースグループを起動する。

Windows：%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhastartrg.ovpl NNM <resource_group>

Linux：/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhastartrg.ovpl NNM <resource_group>

NNMiを正常に起動できたことを確認する。

Windows：%NnmInstallDir%bin¥ovstatus -c

Linux：/opt/OV/bin/ovstatus -c

(c)　物理ホスト名の変更

クラスタ環境で物理ホスト名を変更する場合，NNMiを停止してからシステムの物理ホスト名を変更してください。NNMiとして必要な設定はありません。物理ホスト名を変更後，NNMiを起動してください。

なお，Windowsのクラスタ環境では，物理ホスト名（コンピューター名）を変更することはできません。

(d)　物理IPアドレスの変更

手順については，「22.4　スタンドアロンのNNMi管理サーバーのIPアドレスを変更する」を参照してください。

(3)　フェイルオーバーを行わせないようにNNMiを停止する

NNMiのメンテナンスを行う必要がある場合は，アクティブなクラスタノードのNNMiを，パッシブなクラスタノードへフェイルオーバーさせないように停止できます。アクティブなクラスタノードで次の手順を実行します。

NNMiを前提としている関連製品がある場合，まず関連製品を停止またはメンテナンスモード相当の状態にする。

「(1)　NNMiをメンテナンスモードにする」に従って，HAリソースグループをメンテナンスモードにする。

NNMiを停止する。

ovstop -c

(4)　メンテナンス後にNNMiを再起動する

フェイルオーバーしないようにNNMiを停止した場合は，次の手順を実行して，NNMiとHA監視を再起動します。

NNMiを起動する。

ovstart -c

NNMiを正常に起動できたことを確認する。

ovstatus -c

すべてのNNMiサービスで，［実行中］状態が表示される必要があります。

「(2)　NNMiのメンテナンスモードを解除する」に従って，HAリソースグループのメンテナンスモードを解除する。

NNMiの関連製品を停止またはメンテナンスモード相当の状態にしていた場合は，元の状態に戻す。

(5)　HA構成のNNMiのバックアップ

(a)　オンラインバックアップ

オンラインバックアップを行う場合は，アクティブなクラスタノードで共有ディスクにアクセスできることを確認してから，通常のバックアップ手順を実施してください。

(b)　オフラインバックアップ

HA構成のNNMiのオフラインバックアップデータを取得する場合は，次の手順を実施します。手順に記載しているメンテナンスモードについては「19.6.1　NNMiをメンテナンスモードにする」を参照してください。

HAクラスタ内のアクティブなクラスタノードを特定する。

Windows：%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhaclusterinfo.ovpl -group <resource_group> -activeNode

Linux：/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhaclusterinfo.ovpl -group <resource_group> -activeNode

アクティブなクラスタノードをメンテナンスモードにする。

NNMiを停止する。

ovstop -c

HA製品の操作で共有ディスクがオンラインであることを確認する。オフラインであればオンラインに変更する。

共有ディスクにアクセスできることを確認したあと，nnmbackup.ovplコマンドを実行してオフラインバックアップを実施し，バックアップデータを取得する。

NNMiを起動させる。

ovstart -c

NNMiの起動が完了するのを待ちます。

NNMiサービス起動後，メンテナンスモードを解除する。

(6)　HA構成のNNMiのリストア

バックアップデータをリストアするときは次の手順を実施します。手順に記載しているメンテナンスモードについては「19.6.1　NNMiをメンテナンスモードにする」を参照してください。

重要

シングル構成のNNMiで取得したバックアップデータをクラスタ構成のNNMiにリストアしないでください。

クラスタとして正常に動作し，NNMiがHA構成に設定されている状態にする。

例えば，ハードウェア障害などでシステムの一部または全体が失われた場合，NNMiがHA構成として動作できる状態にシステムを復旧してください。

リストアを実施するノードをアクティブなクラスタノードにする。

アクティブなクラスタノードをメンテナンスモードにする。

リストアを実施する。

nnmbackup.ovplコマンドで取得したバックアップデータの場合

nnmrestore.ovplコマンドを使用してリストアを実施してください。

nnmbackupembdb.ovplコマンドで取得したバックアップデータの場合

nnmrestoreembdb.ovplコマンドを使用してリストアを実施してください。

重要

別ノードで取得したバックアップデータを使用して，nnmrestore.ovplコマンドでリストアを実行する場合は，別ノードのライセンスが適用されないよう，-licオプションを付与しないでください。

NNMiを起動する。

ovstart -c

メンテナンスモードを解除する。

もう一方のノードで手順2.〜手順6.を実施する。

この手順は各ノードのローカルディスク上の設定ファイルを同じ状態にするために行います。同じバックアップデータを使ってリストアを行ってください。

なお，nnmrestoreembdb.ovplコマンドでのリストアは共有ディスク上のデータベースへのリストアを行うため，任意の1つのノードだけで実施してください。

(7)　データベースの初期化

HAクラスタ内のアクティブなクラスタノードを特定する。

Windows：%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhaclusterinfo.ovpl -group <resource_group> -activeNode

Linux：/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhaclusterinfo.ovpl -group <resource_group> -activeNode

アクティブなクラスタノードをメンテナンスモードにする。

共有ディスクにアクセスできることを確認する。

nnmresetembdb.ovplコマンドを引数なしで実行して，データベースを初期化する。

Windows：%NnmInstallDir%bin¥nnmresetembdb.ovpl

Linux：/opt/OV/bin/nnmresetembdb.ovpl

ovstatus -cを実行し，NNMiサービスが起動していることを確認する。

メンテナンスモードを解除する。

19.7　HAクラスタ内のNNMiの設定を解除する

NNMiノードをHAクラスタから削除する手順には，NNMiのインスタンスのHA設定を解除する手順も含まれます。設定を解除すると，NNMiのインスタンスをスタンドアロン管理サーバーとして実行できます。また，そのノードからNNMiをアンインストールできます。

HAクラスタのNNMiの設定を完全に解除するには，次の順序で解除作業をしてください。

19.7.1　アクティブなクラスタノードの特定

19.7.2　パッシブなクラスタノードでの設定解除

19.7.3　アクティブなクラスタノードでの設定解除

なお，アクティブなクラスタノードの設定解除では，NNMiのデータを削除する場合と，HA解除以降もシングルサーバーとしてNNMiのデータを続けて使う場合の両方を説明します。

メモ

HA モニタの場合は，nnmhaunconfigure.ovplを使わないで設定解除作業を行います。設定方法については，リリースノートを参照してください。

19.7.1　アクティブなクラスタノードの特定

HAクラスタ内のアクティブなクラスタノードを特定する。

Windows：%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhaclusterinfo.ovpl -group <resource_group> -activeNode

Linux：/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhaclusterinfo.ovpl -group <resource_group> -activeNode

19.7.2　パッシブなクラスタノードでの設定解除

パッシブなクラスタノードで，HAクラスタからNNMiの設定を解除する。

Windows：net stop NnmTrapReceiver

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhaunconfigure.ovpl NNM <resource_group>

Linux：

systemd でサービスを管理しているディストリビューションの場合

/opt/OV/bin/nettrap stop

/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhaunconfigure.ovpl NNM <resource_group>

それ以外のディストリビューションの場合

/etc/init.d/nettrap stop

/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhaunconfigure.ovpl NNM <resource_group>

このコマンドによってHAリソースグループのノード一覧から該当するノードを解除します。ほかのノードでHA構成のNNMiを実行するための設定や共有ディスクのデータへの変更は行いません。

なお，次のメッセージが出力される場合がありますが，問題ありません。

Windowsの場合

警告:クラスタレジストリにあるリソースグループxxxxxのパブリックエントリPUBLIC.HA_MOUNT_POINTに値がありません。

重要

VCSまたはSCSでNNMiがHA構成の時に物理ホスト名を変更した環境の場合，HA設定を解除する前にHA設定時の物理ホスト名に戻す必要があります。シングルサーバー構成に移行した後に継続して変更後のホスト名を使用する場合は，HA設定を解除した後に「22.5　NNMi管理サーバーのホスト名またはドメイン名を変更する」を参照して設定を行ってください。

VCSまたはSCSの場合，HAクラスタに設定変更を反映させる。

haconf -dump -makero

NNMiノードのFQDN設定を物理ホスト名に変更する。

a　nms-local.propertiesファイルを編集します。

ファイルのパス

・Windows：%NnmDataDir%conf¥nnm¥props¥nms-local.properties

・Linux：/var/opt/OV/conf/nnm/props/nms-local.properties

編集内容

com.hp.ov.nms.fqdn = 仮想ホスト名

ここでは物理ホスト名ではなく仮想ホスト名を設定してください。

b　nmsetofficialfqdn.ovplコマンドを実行します。

<FQDN>には物理ホスト名（hostnameコマンドで表示されるホスト名）のFQDNを指定してください。

Windows：%NnmInstallDir%bin¥nnmsetofficialfqdn.ovpl -force <FQDN>

Linux：/opt/OV/bin/nnmsetofficialfqdn.ovpl -force <FQDN>

このコマンドによってHA設定時に仮想ホスト名に変更したFQDN設定を，物理ホスト名のFQDNに変更します。

なお，コマンド実行時に次のメッセージが出力される場合があります。

「シングルサインオンが正しく機能するには，新しい証明書を手動で生成する必要があります。」が表示された場合

シングルサインオンはサポートしていないため，このメッセージは無視してください。

「新しい証明書を生成できません。自己署名されたエイリアスxxx.xxx.xxxはすでにキーストアに存在します。」が表示された場合は，次のディレクトリ配下に存在するキーストアバックアップファイル（nnm-key.p12.xxxxxxxxxxxxxx）を「nnm-key.p12」に，トラストストアバックアップファイル（nnm-trust.p12.xxxxxxxxxxxxxx）を「nnm-trust.p12」にそれぞれリネームしてください。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥certificates¥

Linux：/var/opt/OV/shared/nnm/certificates/

バックアップファイルが複数ある場合には，ファイル名末尾の14桁の数字が最も大きいものをリネームしてください。

これによって自己署名証明書が使用されます。NNMiの通信で別の自己署名証明書，または認証機関（CA）署名の証明書を使用する場合は，追加の手順を実行する必要があります。証明書の詳細については，「10.　NNMiでの証明書の使用」を参照してください。

NNMi HAリソースグループ固有のファイルを安全に保持できるように別の場所に移動する。

NNMi HAリソースグループを再設定する予定がない場合，次のファイルのコピーを保存する必要はありません。この時点でファイルを削除してかまいません。

Windows

エクスプローラで，%NnmDataDir%hacluster¥<resource_group>¥フォルダを削除します。

Linux

cd /var/opt/OV/hacluster/

rm -r <resource_group>

次のファイルを削除します。

ファイルのパス

・Windows

エクスプローラで，%NnmDataDir%shared¥nnm¥databases¥nnmdatareplicator¥DataReplicator.dbを削除します。

・Linux

rm /var/opt/OV/shared/nnm/databases/nnmdatareplicator/DataReplicator.db

サービスの自動起動を有効にする。

Windows

スタートメニューの［管理ツール］＞［サービス］で［NNM Trap Receiver］および［NNM Trap Receiver Manager］を選択し，「スタートアップの種類」を「自動」に設定してください。

RHEL 6

ln -s /etc/init.d/nettrap /etc/rc0.d/K01nettrap

ln -s /etc/init.d/nettrap /etc/rc1.d/K01nettrap

ln -s /etc/init.d/nettrap /etc/rc2.d/K01nettrap

ln -s /etc/init.d/nettrap /etc/rc3.d/S98nettrap

ln -s /etc/init.d/nettrap /etc/rc5.d/S98nettrap

ln -s /etc/init.d/nettrap /etc/rc6.d/K01nettrap

それ以外のLinuxディストリビューション

systemctl enable netmgt.service

systemctl enable nettrap.service

systemctl start netmgt.service

systemctl start nettrap.service

なお，systemctl startコマンドを実行するとNNMiサービスが起動します。

以上の手順で終了です。

HAクラスタからNNMiを完全に解除する場合は，パッシブなクラスタノードを解除後，アクティブなクラスタノードでの設定解除を実施してください。

19.7.3　アクティブなクラスタノードでの設定解除

アクティブなクラスタノードで，NNMi HAリソースグループ，NnmTrapReceiverを停止する。

Windows：%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhastoprg.ovpl NNM <resource_group>

net stop NnmTrapReceiver

Linux：

systemd でサービスを管理しているディストリビューションの場合

$NnmInstallDir/misc/nnm/ha/nnmhastoprg.ovpl NNM <resource_group>

/opt/OV/bin/nettrap stop

それ以外のディストリビューションの場合

$NnmInstallDir/misc/nnm/ha/nnmhastoprg.ovpl NNM <resource_group>

/etc/init.d/nettrap stop

メモ

VCSまたはSCSでNNMiがHA構成の時に物理ホスト名を変更した環境の場合，リソースグループを停止する前にHA設定時の物理ホスト名に戻す必要があります。シングルサーバー構成に移行した後に継続して変更後のホスト名を使用する場合は，HA設定を解除した後に「22.5　NNMi管理サーバーのホスト名またはドメイン名を変更する」を参照して設定を行ってください。

アクティブなクラスタノードで，HAクラスタからNNMiの設定を解除する。

Windows：%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhaunconfigure.ovpl NNM <resource_group>

Linux：$NnmInstallDir/misc/nnm/ha/nnmhaunconfigure.ovpl NNM <resource_group>

このコマンドによってHAリソースグループのフェイルオーバー対象一覧から該当するノードを解除します。

このコマンドによって，共有ディスクへのアクセス権は失われますが，ディスクグループやボリュームグループの設定が解除されるわけではありません。

なお，次のメッセージが出力される場合がありますが，問題ありません。

WSFCの場合

警告:クラスタレジストリにあるリソースグループ xxxxxのパブリックエントリPUBLIC.HA_MOUNT_POINT に値がありません。

VCSまたはSCSの場合

VCS WARNING V-16-1-10133 Group does not exist: <resource_group>

NNMiノードのFQDN設定を物理ホスト名に変更する。

a　nms-local.propertiesファイルを編集します。

ファイルのパス

・Windows：%NnmDataDir%conf¥nnm¥props¥nms-local.properties

・Linux：/var/opt/OV/conf/nnm/props/nms-local.properties

編集内容

com.hp.ov.nms.fqdn = 仮想ホスト名

ここでは物理ホスト名ではなく仮想ホスト名を設定してください。

b　nnmsetofficialfqdn.ovpl コマンドを実行します。

<FQDN>には物理ホスト名（hostnameコマンドで表示されるホスト名）のFQDNを指定してください。

Windows：%NnmInstallDir%bin¥nnmsetofficialfqdn.ovpl -force <FQDN>

Linux：/opt/OV/bin/nnmsetofficialfqdn.ovpl -force <FQDN>

このコマンドによってHA設定時に仮想ホスト名に変更したFQDN設定を，物理ホスト名のFQDNに変更します。

なお，コマンド実行時に次のメッセージが出力される場合があります。

「シングルサインオンが正しく機能するには，新しい証明書を手動で生成する必要があります。」が表示された場合

シングルサインオンはサポートしていないため，このメッセージは無視してください。

「新しい証明書を生成できません。自己署名されたエイリアスxxx.xxx.xxxはすでにキーストアに存在します。」が表示された場合は，次のディレクトリ配下に存在するキーストアバックアップファイル（nnm-key.p12.xxxxxxxxxxxxxx）を「nnm-key.p12」に，トラストストアバックアップファイル（nnm-trust.p12.xxxxxxxxxxxxxx）を「nnm-trust.p12」にそれぞれリネームしてください。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥certificates¥

Linux：/var/opt/OV/shared/nnm/certificates/

バックアップファイルが複数ある場合には，ファイル名末尾の14桁の数字が最も大きいものをリネームしてください。

これによって自己署名証明書が使用されます。NNMiの通信で別の自己署名証明書，または認証機関（CA）署名の証明書を使用する場合は，追加の手順を実行する必要があります。

証明書の詳細については，「10.　NNMiでの証明書の使用」を参照してください。

アクティブなクラスタノードで，NNMi HAリソースグループ固有のファイルを安全に保持できるように別の場所に移動する。

NNMi HAリソースグループを再設定する予定がない場合，次のファイルのコピーを保存する必要はありません。この時点でファイルを削除してかまいません。

Windows

エクスプローラで，%NnmDataDir%hacluster¥<resource_group>¥フォルダを削除します。

Linux

cd /var/opt/OV/hacluster

rm -r <resource_group>

次のファイルを削除します。

ファイルのパス

・Windows

エクスプローラで，%NnmDataDir%shared¥nnm¥databases¥nnmdatareplicator¥DataReplicator.dbを削除します。

・Linux

rm /var/opt/OV/shared/nnm/databases/nnmdatareplicator/DataReplicator.db

共有ディスクをマウントする。

OSやクラスタの操作によって，共有ディスクにアクセスできる状態にしてください。

（例）

［サーバーマネージャ］の［記憶域］サービスのディスクの管理画面で，共有ディスクがマウントされていたディスクを右クリックして，［オンライン］をクリックします。

元のアクティブなクラスタノードに共有ディスクのNNMiファイルをコピーする。

この手順は次の条件のどちらかに該当する場合に，実施してください。

HA構成時のデータベースをシングルサーバー構成に移してNNMiを運用する場合

HA構成時に，nnmchangeembdbpw.ovplによってDBのパスワードを変更した場合

次のコマンドを実行し，元アクティブなクラスタノードに共有ディスクのNNMiファイルをローカルディスク上にコピーします。

Windows：%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhadisk.ovpl NNM -from <HA_mount_point>

Linux：/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhadisk.ovpl NNM -from <HA_mount_point>

共有ディスク上のNNMフォルダまたはNNMディレクトリを削除する。

共有ディスクのマウントを解除する。

（例）

［サーバーマネージャ］の［記憶域］サービスのディスクの管理画面で，共有ディスクがマウントされているディスクを右クリックして，［オフライン］をクリックします。

サービスの自動起動を有効にする。

Windows

スタートメニューの［管理ツール］＞［サービス］で［NNM Trap Receiver］および［NNM Trap Receiver Manager］を選択し，「スタートアップの種類」を「自動」に設定してください。

RHEL6

ln -s /etc/init.d/nettrap /etc/rc0.d/K01nettrap
ln -s /etc/init.d/nettrap /etc/rc1.d/K01nettrap
ln -s /etc/init.d/nettrap /etc/rc2.d/K01nettrap
ln -s /etc/init.d/nettrap /etc/rc3.d/S98nettrap
ln -s /etc/init.d/nettrap /etc/rc5.d/S98nettrap
ln -s /etc/init.d/nettrap /etc/rc6.d/K01nettrap

それ以外のLinuxディストリビューション

systemctl enable netmgt.service
systemctl enable nettrap.service
systemctl start netmgt.service
systemctl start nettrap.service

なお，systemctl startコマンドを実行するとNNMiサービスが起動します。

メモ

元のアクティブなクラスタノードでNNMiを実行する場合は，ここまでの手順で準備が完了しています。

ovstartを実行してNNMiを起動してください。

以降の手順は次の条件のどちらかに該当する場合に，実施してください。

HA構成時のデータベースをシングルサーバー構成に移して，元のパッシブなクラスタノードでNNMiを運用する場合

HA構成時に，nnmchangeembdbpw.ovplによってDBのパスワードを変更した場合

元のアクティブなクラスタノードで次のコマンドを使って，NNMi設定をバックアップする。

これによって手順7.で共有ディスクからローカルにコピーしたデータを含めたバックアップが取得されます。

Windows：%NnmInstallDir%bin¥nnmbackup.ovpl -type offline -scope all -target <directory>

Linux：/opt/OV/bin/nnmbackup.ovpl -type offline -scope all -target <directory>

HA構成時のデータを使ってNNMiを実行したい元のパッシブなクラスタノードで，手順11.で取得したアクティブなクラスタノードのバックアップデータをパッシブなクラスタノードにリストアする。

Windows：%NnmInstallDir%bin¥nnmrestore.ovpl -force -source <backup_data>

Linux：/opt/OV/bin/nnmrestore.ovpl -force -source <backup_data>

このコマンドの詳細については，「20.　NNMiのバックアップおよびリストアツール」を参照してください。

19.8　HA設定のトラブルシューティング

19.8.1　一般的な設定の誤り

HA設定での一般的な誤りの例を次に示します。

ディスク設定が正しくない。

VCSまたはSCSを使用している場合で，リソースをプローブできないときは，設定に何らかの間違いがあります。ディスクをプローブできないとき，オペレーティングシステムはディスクにアクセスできなくなることがあります。

手動でディスク設定をテストし，設定が適切であることをHA製品のマニュアルを参照して確認してください。

ディスクが使用中で，HAリソースグループで起動できない。

HAリソースグループを起動する前に，ディスクがアクティブでないことを必ず確認してください。

WSFCのネットワーク設定が正しくない。

ネットワークトラフィックが複数のNICカード上を流れる場合は，ovjbossプロセスなどのネットワーク帯域幅を大量に消費するプログラムをアクティブ化するとRDPセッションが失敗します。

一部のHA製品がブート時に自動的に再起動しない。

ブートアップ時の自動再起動の設定方法については，HA製品のマニュアルを参照してください。

NFS，またはほかのアクセスがOSに直接追加される。

リソースグループ設定でこの動作を管理している必要があります。

フェイルオーバーの間，またはHAリソースグループをオフラインにする間に，カレントディレクトリを共有ディスクのマウントポイントにしている。

HAは，共有ディスクのマウント解除を阻止するプロセスをすべて抹消します。フェイルオーバーまたはリソースグループのオフライン時には別のディレクトリに移動してください。

HAクラスタの仮想IPアドレスをHAリソースの仮想IPアドレスとして再使用している。

一方のシステムで有効で，他方では無効となります。それぞれに異なるIPアドレスを設定してください。

タイムアウトが短過ぎる。

製品に不具合があると，HA製品はHAリソースをタイムアウトさせ，フェイルオーバーが実行されます。

WSFCで，［リソースが開始するまでの待機時間］の設定値を確認します。NNMiでは，この値は15分に設定されますが，この値を増やすことができます。

メンテナンスモードを使用していない。

メンテナンスモードは，HAの障害をデバッグするためのモードです。リソースグループがシステムでオンラインになった直後にすぐフェイルオーバーしてしまうような場合に，メンテナンスモードは，システムでリソースグループを維持し，実際に障害のある部分を見つけるのに役立ちます。

クラスタログを再確認していない。

クラスタログで多くの一般的な間違いを確認できます。

19.8.2　HAリソーステスト

ここでは，NNMi HAリソースグループのリソースをテストするための一般的な方法を説明します。

このテストで，ハードウェア設定の問題が特定されます。HA用NNMiを設定する前に，このテストを実行することをお勧めします。好ましい結果を出した設定値を記録しておき，NNMi HAリソースグループの設定で，それらの値を使用します。

ここに記載されているコマンドの詳細については，HA製品のマニュアルを参照してください。

HAリソースのテスト手順を次に示します。

HAクラスタを起動する。

（Windowsの場合）HAクラスタに，次の仮想IPアドレスが定義されていることを確認する。

HAクラスタの仮想IPアドレス

HAリソースグループの仮想IPアドレス

これらのIPアドレスは，別の場所で使用しないでください。

HAリソースグループをHAクラスタに追加する。

このHAリソースグループには，testなど，商用名でない名称を使用してください。

HAリソースグループへの接続をテストする。

仮想IPアドレスと，リソースグループに対応する仮想ホスト名を，リソースとしてHAリソースグループに追加します。

あとで，NNMi HAリソースグループに関連づける値を使用します。

アクティブなクラスタノードからパッシブなクラスタノードにフェイルオーバーし，HAクラスタが正常にフェイルオーバーすることを確認します。

新しいアクティブなクラスタノードから新しいパッシブなクラスタノードにフェイルオーバーし，フェイルバックを確認します。

リソースグループが正しくフェイルオーバーしない場合，アクティブなノードにログオンして，IPアドレスが正しく設定され，アクセスできることを確認します。また，ファイアウォールによってIPアドレスがブロックされていないことも確認します。

アクティブなクラスタノードからパッシブなクラスタノードにフェイルオーバーし，HAクラスタが正常にフェイルオーバーすることを確認します。

新しいアクティブなクラスタノードから新しいパッシブなクラスタノードにフェイルオーバーし，フェイルバックを確認します。

リソースグループが正しくフェイルオーバーしない場合，アクティブなクラスタノードにログオンして，ディスクがマウントされ，使用できることを確認します。

共有ディスクの設定に使用したコマンドおよび入力値の記録を取っておく。

NNMi HAリソースグループを設定するときに，この情報が必要になる場合があります。

各ノードからリソースグループを削除する。

IPアドレスエントリを削除します。

リソースグループをオフラインに設定して，ノードからリソースグループを削除します。

この時点で，NNMiに付属しているツールを使用して，HA下で実行するようにNNMiを設定できます。

19.8.3　一般的なHAのトラブルシューティング

(1)　リソースをホストするサブシステムプロセスが予期せず停止する

Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，またはWindows Server 2016オペレーティングシステムで，HAクラスタリソースを起動すると，リソースをホストするサブシステム（rhs.exe）プロセスが予期せずに停止します。

この問題の詳細については，次のWebサイトを参照してください。

http://support.microsoft.com/kb/978527

重要

NNMiリソースを実行するときは，必ず，リソースグループに固有の別個のリソースモニタ（rhs.exe）で実行してください。

(2)　製品の監視タイムアウト

システムログに，次の例のようなメッセージが含まれます。

VCS ERROR V-16-2-13027 Thread(...) Resource(<resource group>-app) - monitor procedure did not complete within the expected time.

このメッセージは，製品がVeritas Cluster ServerまたはSymantec Cluster Serverに設定されたタイムアウト値の範囲内でリソースを監視できなかったことを示しています。

Veritas Cluster ServerまたはSymantec Cluster Serverのデフォルトで，タイムアウトは60秒が適用されます。

Veritas Cluster ServerまたはSymantec Cluster Serverに設定されたタイムアウト値を変更するには，次のコマンドを，次の順番で，実行します。

/opt/VRTSvcs/bin/haconf -makerw
/opt/VRTSvcs/bin/hares -override <resource_group>-app MonitorTimeout
/opt/VRTSvcs/bin/hares -modify <resource_group>-app MonitorTimeout <value in seconds>
/opt/VRTSvcs/bin/haconf -dump -makero

(3)　アクティブなクラスタノードのログファイルが更新されない

これは正常です。ログファイルは，共有ディスクにリダイレクトされているため，このような状況になります。

NNMiの場合は，ov.confファイル内のHA_NNM_LOG_DIRで指定された場所にあるログファイルを調べてください。

(4)　HAリソースグループが特定のクラスタノードでは起動できない

nnmhargconfigure.ovplコマンド，またはnnmhastartrg.ovplコマンドでNNMi HAリソースグループを正常に起動／停止／切り替えできない場合は，次の情報を調べてください。

WSFCの場合

−フェイルオーバークラスタ管理で，リソースグループおよびそれを構成するリソースの状態を調べてください。

−イベントビューアのログにエラーが記録されていないか調べてください。

VCSまたはSCSの場合

−/opt/VRTSvcs/bin/hares -stateを実行して，リソースの状態を調べます。

−障害が発生しているリソースでは，障害が発生しているリソース用の/var/VRTSvcs/log/<resource>.logファイルを調べます。リソースは，IP*.log，Mount*.log，Volume*.logなどのエージェントタイプで指定します。

原因となっているリソースを特定できない場合は，HA製品のコマンドを使って，HAリソースグループを手動で起動します。

共有ディスクをマウントする。

ネットワークインタフェースに仮想ホストを割り当てる。

WSFCの場合

−フェイルオーバークラスタ管理を起動します。

−リソースグループを展開します。

−［<resource_group>-ip］を右クリックして，［このリソースをオンラインにする］をクリックします。

VCSまたはSCSの場合

/opt/VRTSvcs/bin/hares -online <resource_group>-ip -sys <local_hostname>

HAリソースグループを起動する。

例：

Windows：%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhastartrg.ovpl NNM -start <resource_group>

Linux：$NnmInstallDir/misc/nnm/ha/nnmhastartrg.ovpl NNM -start <resource_group>

リターンコード0は，NNMiを正常に起動できたことを意味します。

リターンコード1は，NNMiを正常に起動できなかったことを意味します。

(5)　「システム エラー XXXXが発生しました」が表示された（Windowsの場合）

システム（OSやクラスタソフト）のエラーが発生している場合があります。詳しくはOSやクラスタソフトのマニュアルなどを確認してください。

エラーの例：WSFCでのエラー発生例について説明します。

例「システム エラー 5054 が発生しました (0x000013be)。クラスタ ネットワークが無効です。」

NNMi用のIPアドレスに，ハートビート用の内部用ネットワークのIPアドレスを指定した場合，IPアドレスリソースの作成のため実行したcluster.exeコマンドで上記のエラーが発生します。

例「システム エラー 5057 が発生しました (0x000013c1)。そのクラスタ IP アドレスは既に使われています。」

NNMi用のIPアドレスに，既に使われているIPアドレスを指定した場合， IPアドレスリソースの作成のため実行したcluster.exeコマンドで上記のエラーが発生します。

対処：システムエラーの内容について確認し，問題を対策してください。上記の例のようにNNMi用のIPアドレスの指定が適切でない場合は，使用するIPアドレスの見直しを行ってください。

19.8.4　NNMi固有のHAのトラブルシューティング

この項の内容が適用されるのは，NNMiだけのHA設定です。

(1)　NNMiをHA下で正常に起動できない

NNMiが正しく起動しない場合，仮想IPアドレスまたはディスクに関するハードウェアの問題であるのか，アプリケーション障害の問題であるのかをデバッグする必要があります。このデバッグプロセスの間，システムをメンテナンスモードにします。

この問題を解決するには，次の手順を実行します。

HAクラスタのアクティブなクラスタノードで，次のメンテナンスファイルを作成して，HAリソースグループの監視を無効にする。

Windows：%NnmDataDir%hacluster¥<resource_group>¥maintenance

Linux：$NnmDataDir/hacluster/<resource_group>/maintenance

NNMiを起動する。

ovstart

NNMiを正常に起動できたことを確認する。

ovstatus -c

すべてのNNMiサービスで，［実行中］状態が表示される必要があります。このように表示されない場合，正しく開始していないプロセスをトラブルシューティングします。

トラブルシューティングが完了したら，メンテナンスファイルを削除する。

Windows：%NnmDataDir%hacluster¥<resource_group>¥maintenance

Linux：$NnmDataDir/hacluster/<resource_group>/maintenance

(2)　NNMiデータへの変更がフェイルオーバーのあとに表示されない

NNMiの設定で，NNMiを実行中のシステム以外のシステムが設定されています。この問題を解決するには，ov.confファイルに次の項目に対応した適切なエントリがあることを確認します。

NNM_INTERFACE=<virtual_hostname>

HA_RESOURCE_GROUP=<resource_group>

HA_MOUNT_POINT=<HA_mount_point>

NNM_HA_CONFIGURED=YES

HA_POSTGRES_DIR=<HA_mount_point>/NNM/dataDir/shared/nnm/databases/Postgres

HA_CUSTOMPOLLER_DIR=<HA_mount_point>/NNM/dataDir/shared/nnm/databases/custompoller

HA_NNM_LOG_DIR=<HA_mount_point>/NNM/dataDir/log/nnm

HA_JBOSS_DATA_DIR=<HA_mount_point>/NNM/dataDir/nmsas/NNM/data

HA_LOCALE=<ロケール>（Linuxだけ）

HA_PERFSPI_ADAPTER_DIR=<HA_mount_point>/NNM/dataDir/shared/perfSpi/datafiles

ov.confファイルの場所は，「19.9.1　NNMi HA設定ファイル」を参照してください。

(3)　HAの設定後，nmsdbmgrを起動できない

この状況は，通常，nnmhaconfigure.ovplコマンドを実行したが，-toオプションを指定してnnmhadisk.ovplコマンドを実行しないで，NNMiを起動した場合に発生します。この状況では，ov.confファイルのHA_POSTGRES_DIRエントリは，共有ディスクの場所を指していますが，この場所はNNMiからはアクセスできません。

この問題を解決するには，次の手順を実行します。

HAクラスタのアクティブなクラスタノードで，次のメンテナンスファイルを作成して，HAリソースグループの監視を無効にする。

Windows：%NnmDataDir%hacluster¥<resource_group>¥maintenance

Linux：$NnmDataDir/hacluster/<resource_group>/maintenance

NNMiデータベースを共有ディスクにコピーする。

Windows：

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhadisk.ovpl NNM -to <HA_mount_point>

Linux：

$NnmInstallDir/misc/nnm/ha/nnmhadisk.ovpl NNM -to <HA_mount_point>

NNMi HAリソースグループを起動する。

Windows：

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhastartrg.ovpl NNM <resource_group>

Linux：

$NnmInstallDir/misc/nnm/ha/nnmhastartrg.ovpl NNM <resource_group>

NNMiを起動する。

ovstart

NNMiを正常に起動できたことを確認する。

ovstatus -c

すべてのNNMiサービスで，［実行中］状態が表示される必要があります。

トラブルシューティングが完了したら，メンテナンスファイルを削除する。

Windows：%NnmDataDir%hacluster¥<resource_group>¥maintenance

Linux：$NnmDataDir/hacluster/<resource_group>/maintenance

(4)　NNMiが1つのHAクラスタノードでだけ正常に実行される（Windowsの場合）

Windowsオペレーティングシステムには，HAクラスタ用とHAリソースグループ用の2つの異なる仮想IPアドレスが必要です。HAクラスタの仮想IPアドレスとNNMi HAリソースグループの仮想IPアドレスが同じ場合，NNMiは，HAクラスタのIPアドレスと関連づけられているノードでだけ正常に実行されます。

この問題を修正するには，HAクラスタの仮想IPアドレスをネットワークで一意の値に変更します。

(5)　ディスクフェイルオーバーが行われない

この状況は，オペレーティングシステムが共有ディスクをサポートしていない場合に発生します。HA製品，オペレーティングシステム，ディスクのメーカーのマニュアルなどを参照して，これらの製品を混在させて使用できるか確認してください。

ディスク障害が発生すると，NNMiはフェイルオーバーでは起動しません。nmsdbmgrが失敗する理由の多くは，HA_POSTGRES_DIRディレクトリが存在しないことです。共有ディスクがマウント済みであり，該当するファイルにアクセスできる状態になっていることを確認してください。

(6)　共有ディスクにアクセスできない（Windowsの場合）

nnmhaclusterinfo.ovpl -config NNM -get HA_MOUNT_POINTコマンドを実行しても何も表示されない場合，共有ディスクのマウントポイントの設定が不適切のため，共有ディスクにアクセスできません。

共有ディスクのマウントポイントのドライブは，HA設定時に次のように完全に指定します。

（例）Y:

この問題を修正するには，HAクラスタの各ノードでnnmhaconfigure.ovplコマンドを実行します。

(7)　フェイルオーバー後にセカンダリクラスタノードで共有ディスク上のファイルが見つからない

この状況は，通常，共有ディスクがマウントされていないときに，-toオプションを付けたnnmhadisk.ovplコマンドを実行した場合に発生します。この場合は，データファイルはローカルディスクにコピーされ，共有ディスクには格納されません。

この問題を解決するには，次の手順を実行します。

HAクラスタのアクティブなクラスタノードで，次のメンテナンスファイルを作成して，HAリソースグループの監視を無効にする。

Windows：%NnmDataDir%hacluster¥<resource_group>¥maintenance

Linux：$NnmDataDir/hacluster/<resource_group>/maintenance

アクティブなクラスタノードにログオンして，ディスクがマウントされ，使用できることを確認する。

NNMiを停止する。

ovstop

Windows：net stop NnmTrapReceiver

Linux：

systemd でサービスを管理しているディストリビューションの場合

/opt/OV/bin/nettrap stop

それ以外のディストリビューションの場合

/etc/init.d/nettrap stop

NNMiデータベースを共有ディスクにコピーする。

Windows：

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhadisk.ovpl NNM -to <HA_mount_point>

Linux：

$NnmInstallDir/misc/nnm/ha/nnmhadisk.ovpl NNM -to <HA_mount_point>

NNMi HAリソースグループを起動する。

Windows：

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhastartrg.ovpl NNM <resource_group>

Linux：

$NnmInstallDir/misc/nnm/ha/nnmhastartrg.ovpl NNM <resource_group>

NNMiを起動する。

ovstart

NNMiを正常に起動できたことを確認する。

ovstatus -c

すべてのNNMiサービスで，［実行中］状態が表示される必要があります。

トラブルシューティングが完了したら，メンテナンスファイルを削除する。

Windows：%NnmDataDir%hacluster¥<resource_group>¥maintenance

Linux：$NnmDataDir/hacluster/<resource_group>/maintenance

19.9　HA設定リファレンス

ここでは，NNMi HA設定ファイルとNNMi HA設定のスクリプトおよびログファイルについて説明します。

19.9.1　NNMi HA設定ファイル

次の表に，NNMi HA設定ファイルを示します。これらのファイルは，NNMiに適用され，次の場所にインストールされます。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf

Linux：$NnmDataDir/shared/nnm/conf

表19‒11　NNMi HA設定ファイル

ファイル名

説明

ov.conf

このファイルは，NNMi HA実装の状態を示し，nnmhaclusterinfo.ovplコマンドによって更新されます。NNMiの各プロセスは，このファイルを読み取って，HA設定を確認します。

nnmdatareplicator.conf

このファイルは，nnmdatareplicator.ovplコマンドで，アクティブなクラスタノードからパッシブなクラスタノードへのデータレプリケーションに含むNNMiのフォルダとファイルを調べるために使われます。NNMi設定のレプリケーション用に異なる手段を実装する場合は，含めるデータのリストは，このファイルを参照してください。

詳細については，このファイルのコメントを参照してください。

19.9.2　NNMiに付属しているHA設定スクリプト

次の表に，NNMiに付属しているHA設定スクリプトを示します。NNMiに付属しているスクリプトは，カスタマPerlモジュールを持つすべての製品にHAを設定する場合に使用できる便利なスクリプトです。必要に応じて，HA製品に付属しているコマンドを使って，NNMi用にHAを設定できます。

NNMi管理サーバーでは，NNMiに付属しているHA設定スクリプトは，次の場所にインストールされます。

Windows：%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha

Linux：$NnmInstallDir/misc/nnm/ha

表19‒12　NNMi HA設定スクリプト

スクリプト名

説明

nnmhaconfigure.ovpl

NNMiをHAクラスタ用に設定します。

このスクリプトは，HAクラスタ内のすべてのノードで実行してください。

nnmhaunconfigure.ovpl

HAクラスタのNNMiの設定を解除します。

必要に応じて，HAクラスタ内の1つ以上のノードでこのスクリプトを実行します。

nnmhaclusterinfo.ovpl

NNMiに関するクラスタ情報を取得します。

このスクリプトは，必要に応じて，HAクラスタ内の任意のノードで実行します。

nnmhadisk.ovpl

データファイルを，NNMiと共有ディスクの間でコピーします。

HAの設定時には，このスクリプトはプライマリクラスタノードで実行します。

それ以外の場合は，この章の手順に従って，このスクリプトを実行します。

nnmhastartrg.ovpl

HAクラスタでNNMi HAリソースグループを起動します。

HAの設定時には，このスクリプトはプライマリクラスタノードで実行します。

nnmhastoprg.ovpl

HAクラスタでNNMi HAリソースグループを停止します。

HAの設定解除時には，このスクリプトはアクティブなクラスタノードで実行します。

表19-13に示したNNMi付属のスクリプトは，表19-12に示したスクリプトで使用します。表19-13に示したスクリプトは直接実行しないでください。

表19‒13　NNMi HAサポートスクリプト

スクリプト名

説明

nnmdatareplicator.ovpl

nnmdatareplicator.conf設定ファイルを調べて，リモートシステムに送信するファイルの変更やコピーを確認します。

nnmharg.ovpl

HAクラスタのNNMiを起動／停止／監視します。

VCSまたはSCS設定では，VCSまたはSCSの起動／停止／監視のスクリプトで使用します（nnmhargconfigure.ovplで，この使用法を設定します）。

また，トレースを有効／無効にするために，nnmhastartrg.ovplでも使われます。

nnmhargconfigure.ovpl

HAのリソースとリソースグループを設定します。nnmhaconfigure.ovplとnnmhaunconfigure.ovplで使われます。

nnmhastart.ovpl

HAクラスタでNNMiを起動します。nnmharg.ovplで使われます。

nnmhastop.ovpl

HAクラスタのNNMiを停止します。nnmharg.ovplで使われます。

nnmhamonitor.ovpl

HAクラスタのNNMiプロセスを監視します。nnmharg.ovplで使われます。

nnmhamscs.vbs

WSFCのHAクラスタで，NNMiプロセスを起動／停止／監視するスクリプトを作成するためのテンプレートです。生成されるスクリプトは，次の場所に格納され，WSFCで使われます。

%NnmDataDir%hacluster¥<resource_group>¥hamscs.vbs

19.9.3　NNMi HA設定のログファイル

次のログファイルは，NNMiのHA設定に適用されます。

Windows設定

−%NnmDataDir%tmp¥HA_nnmhaserver.log

−%NnmDataDir%log¥haconfigure.log

Linux設定

−$NnmDataDir/tmp/HA_nnmhaserver.log

−$NnmDataDir/log/haconfigure.log

Windows実行時

−イベントビューアのログ

−%HA_MOUNT_POINT%¥NNM¥dataDir¥log¥nnm¥ovspmd.log

−%HA_MOUNT_POINT%¥NNM¥dataDir¥log¥nnm¥postgres.log

−%HA_MOUNT_POINT%¥NNM¥dataDir¥log¥nnm¥nmsdbmgr.log

−%SystemRoot%¥Cluster¥cluster.log

これは，リソースとリソースグループの追加／削除，ほかの設定上の問題点，起動／停止上の問題点を含むクラスタ実行時の問題点に関するログファイルです。

VCSまたはSCS用のLinux

リソース

ログファイル

<resource_group>-app

/var/VRTSvcs/log/Application_A.log

$HA_MOUNT_POINT/NNM/dataDir/log/nnm/ovspmd.log

$HA_MOUNT_POINT/NNM/dataDir/log/nnm/public/postgres.log

$HA_MOUNT_POINT/NNM/dataDir/log/nnm/public/nmsdbmgr.log

Linuxの場合：/var/log/messages*

Solarisの場合：/var/adm/messages*

<resource_group>-dg

<resource_group>-volume

<resource_group>-mount

/var/VRTSvcs/log/DiskGroup_A.log

/var/VRTSvcs/log/Volume_A.log

/var/VRTSvcs/log/Mount_A.log

Linuxの場合：/var/log/messages*

Solarisの場合：/var/adm/messages*

<resource_group>-ip

/var/VRTSvcs/log/IP_A.log

Linuxの場合：/var/log/messages*

Solarisの場合：/var/adm/messages*

注：オペレーティングシステム固有のHAリソース関連の問題は，/var/adm/messages*または/var/log/messages*ファイルを調べてください。<resource_group>-appでは，プロセスを起動できなかったことに関するメッセージを探してください。

第6編　NNMiのメンテナンス編

20　NNMiのバックアップおよびリストアツール

どのようなビジネスでも，中断することなく業務を確実に継続するには，バックアップおよびリストアに関して優れた方針を持つことが重要です。NNMiは，ネットワークを運用する上で重要な資産であり，定期的にバックアップする必要があります。NNMiインストールに関連した重要データは，ファイルシステム内のファイル，およびリレーショナルデータベースのデータの2種類です。この章では，重要なNNMiファイルおよびデータをバックアップおよびリストアするためにNNMiで装備しているツールについて説明しています。

20.1　バックアップコマンドとリストアコマンド

NNMiには，NNMiデータをバックアップおよびリストアするために次のスクリプトがあります。

nnmbackup.ovpl

必要なすべてのファイルシステムデータ（設定情報を含む）とNNMiデータベースに保管されたデータをバックアップします。

nnmrestore.ovpl

nnmbackup.ovplスクリプトを使用して作成されたバックアップをリストアします。

nnmbackupembdb.ovpl

NNMiデータベース（ファイルシステムデータではない）の完全バックアップを，NNMiの稼働中に作成します。

nnmrestoreembdb.ovpl

nnmbackupembdb.ovplスクリプトを使用して作成されたバックアップをリストアします。

nnmresetembdb.ovpl

NNMiデータベーステーブルをドロップします。ovstartコマンドを実行してテーブルを再作成します。

コマンド構文については，該当するリファレンスページを参照してください。

20.2　NNMiデータをバックアップする

NNMiバックアップコマンド（nnmbackup.ovpl）は，主要なNNMiファイルシステムデータおよびNNMi Postgresデータベースのテーブルの一部またはすべてを，指定されたターゲットディレクトリにコピーします。各バックアップ操作によって，ターゲットディレクトリ内のnnm-bak-<TIMESTAMP>という名前の親ディレクトリにファイルが格納されます。-noTimeStampオプションを指定すると，ディスクスペースを節約できます。-noTimeStampオプションを使用した場合，親ディレクトリの名前はnnm-bakになります。前回のバックアップ後に-noTimeStampオプションを使用してバックアップが行われると，前回のバックアップの名前がnnm-bak.previousに変更されて，ローリングバックアップが作成されます。この名前変更は，2回目のバックアップの完了後，バックアップデータの喪失を防止するために行われます。

NNMiバックアップコマンドは，バックアップデータのtar形式のアーカイブを作成できます。また，ユーザー独自のツールを使用してバックアップファイルの圧縮もできます。次に，適切なツールを使用して，バックアップのコピーを保存できます。詳細については，nnmbackup.ovplのリファレンスページを参照してください。

20.2.1　バックアップタイプ

NNMiのバックアップコマンドでは，2種類のバックアップがサポートされます。

オンラインバックアップはNNMiの稼働中に行われます。NNMiでは，バックアップされたデータ内でデータベーステーブルが確実に同期されます。オンラインバックアップ中でも，オペレータは制約を受けることなくNNMiコンソールを使用でき，ほかのプロセスはNNMiデータベースとやり取りできます。オンラインバックアップを実行することで，バックアップ領域に記載されているように，機能に応じてNNMiのデータすべてまたはデータの一部だけをバックアップできます。NNMiデータベースの場合は，nmsdbmgrサービスが実行されている必要があります。

オフラインバックアップは，NNMiが完全に停止している間に行われます。オフラインバックアップでは，バックアップ領域がファイルシステムのファイルにだけ適用されます。オフラインバックアップには，バックアップ領域に関係なく，必ずNNMiデータベースの全体が含まれます。NNMiデータベースの場合，このバックアップではPostgresデータベースのファイルがコピーされます。

20.2.2　バックアップ領域

NNMiバックアップコマンドでは，NNMiのバックアップ量を定義する領域を幾つか指定できます。

設定領域

設定領域（-scope config）は，大まかにはNNMiコンソールの［設定］ワークスペース内の情報と一致します。

設定領域には次のデータが含まれます。

オンラインバックアップの場合は，NNMi設定情報を保存しているデータベーステーブルだけ。

オフラインバックアップの場合は，データベース全体。

オンラインバックアップ，オフラインバックアップともに，「表20‒1　設定領域ファイルとディレクトリ」のリストに示すファイルシステム内のNNMi設定情報。

トポロジ領域

トポロジ領域（-scope topology）は，大まかにはNNMiコンソールの［インベントリ］ワークスペース内の情報と一致します。ネットワークトポロジが依存している設定はそのトポロジの検出に使用されているため，トポロジ領域には設定領域が含まれます。

トポロジ領域には次のデータが含まれます。

オンラインバックアップの場合は，NNMi設定情報とネットワークトポロジ情報を保存しているデータベーステーブルだけ。

オフラインバックアップの場合は，データベース全体。

オンラインバックアップ，オフラインバックアップともに，「表20‒1　設定領域ファイルとディレクトリ」のリストに示すファイルシステム内のNNMi設定情報。現在，トポロジ領域に関連づけられているファイルシステムのファイルはありません。

イベント領域

イベント領域（-scope events）は，大まかにはNNMiコンソールの［インシデントの参照］ワークスペース内の情報と一致します。イベントはこれらのイベントに関連したネットワークトポロジに依存しているため，イベント領域には設定領域とトポロジ領域が含まれます。

イベント領域には次のデータが含まれます。

オンラインバックアップの場合は，NNMi設定情報，ネットワークトポロジ情報およびイベント情報を保存しているデータベーステーブルだけ。

オフラインバックアップの場合は，データベース全体。

オンラインバックアップ，オフラインバックアップともに，「表20‒1　設定領域ファイルとディレクトリ」のリストに示すファイルシステム内のNNMi設定情報と，「表20‒2　イベント領域ファイルとディレクトリ」のリストに示すNNMiイベント情報。

全領域

完全バックアップ（-scope all）には，NNMiのすべての重要ファイルとデータベース全体が含まれます。

表20‒1　設定領域ファイルとディレクトリ

ディレクトリまたはファイル名

説明

%NnmInstallDir%conf（Windowsだけ）

設定情報

%NnmInstallDir%misc¥nms¥lic

$NnmInstallDir/misc/nms/lic

そのほかのライセンス情報

%NnmDataDir%nmsas¥NNM¥conf

$NnmDataDir/nmsas/NNM/conf

JBossの設定

%NnmDataDir%conf

$NnmDataDir/conf

設定情報

%NnmDataDir%conf¥nnm¥props

$NnmDataDir/conf/nnm/props

ローカルNNMi設定のプロパティファイル

%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥licensing¥LicFile.txt

$NnmDataDir/shared/nnm/conf/licensing/LicFile.txt

ライセンス情報

%NnmDataDir%NNMVersionInfo

$NnmDataDir/NNMVersionInfo

NNMiバージョン情報ファイル

%NnmDataDir%shared¥nnm¥user-snmp-mibs

$NnmDataDir/shared/nnm/user-snmp-mibs

共有ユーザー追加のSNMP MIB情報

%NnmDataDir%shared¥nnm¥actions

$NnmDataDir/shared/nnm/actions

共有ライフサイクルの移行アクション

%NnmDataDir%shared¥nnm¥certificates

$NnmDataDir/shared/nnm/certificates

共有NNMi SSL証明書

%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf

$NnmDataDir/shared/nnm/conf

共有NNMi設定情報

%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥licensing

$NnmDataDir/shared/nnm/conf/licensing

共有NNMiライセンス設定情報

%NnmDataDir%shared¥nnm¥lrf

$NnmDataDir/shared/nnm/lrf

共有NNMiコンポーネント登録ファイル

%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥props

$NnmDataDir/shared/nnm/conf/props

共有NNMi設定のプロパティファイル

%NnmDataDir%shared¥nnm¥www¥htdocs¥images

$NnmDataDir/shared/nnm/www/htdocs/images

共有NNMiノードグループマップ背景イメージ

このコンテキストで共有ディレクトリのファイルは，NNMiアプリケーションフェイルオーバーまたは高可用性環境の別のNNMi管理サーバーと共有されるファイルです。

表20‒2　イベント領域ファイルとディレクトリ

ディレクトリまたはファイル名

説明

%NnmDataDir%log¥nnm¥signin.log

$NnmDataDir/log/nnm/signin.log

NNMiコンソールサインインログ

20.3　NNMiデータをリストアする

NNMiリストアスクリプト（nnmrestore.ovpl）は，バックアップデータをNNMi管理サーバーに配置します。バックアップの種類と領域によって，NNMiでリストア可能なバックアップデータが決まります。

メモ

nnmrestore.ovplスクリプトを使用してデータベースレコードを2番目のNNMi管理サーバーに配置する場合は，どちらのNNMi管理サーバーも同じタイプのオペレーティングシステム，NNMiバージョンおよびパッチレベルである必要があります。

重要

クラスタ構成のNNMiで取得したバックアップデータをシングル構成のNNMiにリストアしないでください。

グローバルネットワーク管理機能を使用する場合は，バックアップデータを2番目のNNMi管理サーバーに配置することは，どちらのサーバーのデータベースUUIDも同じであることを意味します。2番目のNNMi管理サーバーにNNMiをリストアしたら，元のNNMi管理サーバーからNNMiをアンインストールします。

オンラインバックアップをリストアするため，NNMiは，ファイルシステムデータを正しい場所にコピーし，バックアップのデータベーステーブルの内容を上書きします。バックアップ以後に削除されたオブジェクトはリストアされます。バックアップ以後に作成されたオブジェクトは削除されます。また，バックアップの実行後に変更されたすべてのオブジェクトは，バックアップ時の状態に戻されます。NNMiデータベースの場合は，nmsdbmgrサービスが実行されている必要があります。

オフラインバックアップをリストアするため，NNMiは，ファイルシステム内のPostgresファイルを上書きし，データベースファイルをバックアップデータで完全に置き換えます。

-forceオプションを指定すると，nnmrestore.ovplコマンドはすべてのNNMiプロセスを停止し，nmsdbmgrサービスを開始し（NNMiデータベースのオンラインバックアップからのリストアの場合），データをリストアし，その後すべてのNNMiプロセスを再開始します。

指定されたソースがtarファイルの場合は，NNMiリストアコマンドで，現在の作業ディレクトリの一時フォルダにtarファイルが抽出されます。この場合，現在の作業ディレクトリに十分な空き容量があることを確認するか，リストアコマンドを実行する前にアーカイブを抽出してください。

メモ

NNMiのあるバージョンから次のバージョンへデータベースのスキーマが変わるおそれがあるため，データバックアップをNNMiの異なるバージョン間で共有することはできません。

20.3.1　同じシステムでのリストア

1つのシステムでバックアップコマンドとリストアコマンドを使用することで，データを復旧できます。バックアップの実行時からリストアの実行時までの間に，次の項目が変更されていないようにする必要があります。

NNMiのバージョン（パッチを含む）

オペレーティングシステムタイプ

キャラクタセット（言語）

ホスト名

ドメイン

20.3.2　異なるシステムでのリストア

バックアップコマンドとリストアコマンドを使用して，NNMi管理サーバーからほかの管理サーバーへデータを転送できます。異なるシステムでのリストアは，システム障害時の復旧や，オペレーティングシステムのバージョンアップでNNMiの異なるシステムへの転送などに使用します。

ヒント

グローバルネットワーク管理機能を使用する場合は，NNMi UUIDがデータベースのリストア中にターゲットシステムにコピーされるため，ソースとターゲットの両システムがNNMiの同じインスタンスを実行するおそれがあります。ソースシステムからNNMiをアンインストールしてください。

メモ

グローバルネットワーク管理を導入する間など，同様の設定で機能するNNMi管理サーバーを複数作成する場合，nnmconfigexport.ovplコマンド，およびnnmconfigimport.ovplコマンドを使用します。

異なるシステムでのリストアは，両方のシステムで次の項目が同じである必要があります。

NNMiのバージョン（パッチを含む）

オペレーティングシステムタイプ

キャラクタセット（言語）

次の項目は，2つのシステム間で異なっていてもかまいません。

ホスト名

ドメイン

異なるシステムでのリストアの場合，nnmrestore.ovplコマンドはライセンス情報を新規システムにコピーしません。新しいNNMi管理サーバーの新規ライセンスを取得して適用してください。詳細については，ライセンスのマニュアルを参照してください。

20.4　バックアップとリストアの方針

20.4.1　すべてのデータを定期的にバックアップする

ディザスタリカバリ計画には，すべてのNNMiデータの完全バックアップを定期的に実行するスケジュールを含めてください。このバックアップを作成するためにNNMiを停止する必要はありません。バックアップをスクリプトに組み込む場合は，-forceオプションを使用して，バックアップが開始される前にNNMiが正しい状態になるようにしてください。

（例）

nnmbackup.ovpl -force -type online -scope all -archive -target nnmi_backups¥periodic

ハードウェアの障害のためにNNMiデータの復旧が必要になった場合は，次の手順を実行します。

ハードウェアを再構成するか，新規ハードウェアを取得する。

バックアップデータの場合と同じバージョンおよびパッチレベルのNNMiをインストールする。

NNMiデータをリストアする。

リカバリNNMi管理サーバーが「20.3.1　同じシステムでのリストア」にある要件を満たす場合は，次の例のようなコマンドを実行します。

nnmrestore.ovpl -force -lic -source nnmi_backups¥periodic¥newest_backup

リカバリNNMi管理サーバーが同じシステムでのリストアを行うのに適格ではなくても，「20.3.2　異なるシステムでのリストア」の一覧にある要件を満たす場合は，次の例のようなコマンドを実行します。

nnmrestore.ovpl -force -source nnmi_backups¥periodic¥newest_backup

必要に応じてライセンスを更新します。

20.4.2　設定変更前のデータをバックアップする

設定変更を開始する前に，領域を限定したバックアップを必要に応じて実施してください。バックアップの領域については，「20.2.2　バックアップ領域」を参照してください。領域を限定したバックアップをすると，設定を変更しても期待した効果が見られない場合，周知の作動設定に戻すことが可能になります。

（例）

nnmbackup.ovpl -type online -scope config -target nnmi_backups¥config

このバックアップを同じNNMi管理サーバーにリストアするには，すべてのNNMiプロセスを停止してから，次の例のようなコマンドを実行します。

nnmrestore.ovpl -force -source nnmi_backups¥config¥newest_backup

20.4.3　NNMiまたはオペレーティングシステムのバージョンアップ前のデータをバックアップする

大規模なシステム変更（NNMiまたはオペレーティングシステムのアップグレードを含む）を行う前に，すべてのNNMiデータの完全バックアップを実行します。バックアップの実行後NNMiデータベースが変更されないようにするため，すべてのNNMiプロセスを停止し，オフラインバックアップを作成してください。

（例）

nnmbackup.ovpl -type offline -scope all -target nnmi_backups¥offline

システムの変更後にNNMiが正常に実行されなくなった場合は，変更をロールバックするか，または異なるNNMi管理サーバーをセットアップし，「20.3.2　異なるシステムでのリストア」の一覧にある要件が確実に満たされるようにしてください。その後，次の例のようなコマンドを実行します。

（例）

nnmrestore.ovpl -source nnmi_backups¥offline¥newest_backup

必要に応じてライセンスを更新します。

20.4.4　ファイルシステムのファイルだけをリストアする

データベーステーブルに影響を与えることなくNNMiファイルを上書きするには，次の例のようなコマンドを実行します。

（例）

nnmrestore.ovpl -partial -source nnmi_backups¥offline¥newest_backup

20.5　データベースをバックアップおよびリストアする

NNMiでは，nnmbackupembdb.ovplコマンドとnnmrestoreembdb.ovplコマンドによって，NNMiデータベースだけをバックアップおよびリストアします。この機能は，NNMiの設定でデータのスナップショットを作成する場合に便利です。

nnmbackupembdb.ovplコマンドは，オンラインバックアップだけを実行します。最低でも，nmsdbmgrサービスが実行されている必要があります。

各バックアップ操作によって，ターゲットディレクトリ内のnnm-bak-<TIMESTAMP>という名前の親ディレクトリにファイルが格納されます。-noTimeStampオプションを指定すると，ディスクスペースを節約できます。-noTimeStampオプションを使用した場合，親ディレクトリの名前はnnm-bakになります。前回のバックアップ後に-noTimeStampオプションを使用してバックアップが行われると，前回のバックアップの名前がnnm-bak.previousに変更されて，ローリングバックアップが作成されます。この名前変更は，2回目のバックアップの完了後，バックアップデータの喪失を防止するために行われます。

ヒント

nnmresetembdb.ovplコマンドは，データベースにデータをリストアする前に実行してください。このコマンドによってデータベースにエラーが含まれないようになるため，データベース制約違反が発生するおそれがなくなります。データベースリセットコマンドの実行については，nnmresetembdb.ovplのリファレンスページを参照してください。

21　NNMiの保守

NNMi管理サーバーが機能するようになったら，複数のNNMi機能を最適化するためにメンテナンス作業を実施できます。

21.1　NNMiフォルダのアクセス制御リストの管理

NNM Action Serverを実行するユーザー名の変更が必要な場合があります。権限を変更しないでアクションサーバーを実行するユーザー名を変更すると，NNM Action Serverが起動しなくなり，インシデントアクションの実行中にNNMiがメッセージを記録しなくなるおそれがあります。この発生を防ぐ方法について説明します。

NNMiには，次のフォルダを変更する権限が含まれています。

/var/opt/OV/log/nnm/public

/var/opt/OV/shared/perfSpi

NNMiの/var/opt/OV/log/nnm/publicフォルダに対する既定の権限は755ですが，NNMiはACLを使用して，データベースユーザー（nmsdbmgr）およびnnmactionユーザー（bin）のアクセス権を調整します。NNMiのポストインストール（インストールまたはアップグレードスクリプトの一部）中に，インストールスクリプトによって/var/opt/OV/log/nnm/publicフォルダの権限が変更され，ACLが追加されます。

インストールスクリプトが予期しないエラーによって/var/opt/OV/log/nnm/publicフォルダにACLを設定できない場合，スクリプトは/var/opt/OV/log/nnm/publicフォルダをワールド（そのほかのユーザー）によって書き込み可能にし，NNMiインストールは正常に完了します。NNMiインストールの成功後，/var/opt/OV/log/nnm/publicフォルダへのワールドによる書き込み権限を制限するには，NNMi管理サーバーのオペレーティングシステムにACLを設定するためのシステム管理者マニュアルを参照してください。

/var/opt/OV/log/nnm/publicフォルダのユーザーアクセスを調整するには，Linux ACL（アクセス制御リスト）を使用します。ACLの設定は，owner/group/otherの権限を拡張するのに役立ちます。ACLは，Linuxでサポートされています。

例えば，次のコマンドの実行後，USER変数で示されたユーザーは/var/opt/OV/log/nnm/publicフォルダへの書き込み権限を取得します。次のコマンドを実行しない場合，/var/opt/OV/log/nnm/publicフォルダの権限は755で，ルート以外のユーザーはディレクトリ内のファイルに書き込めません。

setfacl -m user:<USER>:rwx /var/opt/OV/log/nnm/public

setfaclコマンドの使用方法の詳細については，該当するリファレンスページを参照してください。

21.2　ノードグループの設定

NNMiには，ノードグループの設定を自動化できるコマンドラインツールが用意されています。nnmnodegroup.ovplコマンドでは，ノードグループの作成，表示，変更，および削除ができます。

詳細については，nnmnodegroup.ovplのリファレンスページを参照してください。

21.3　ノードグループマップ設定の構成

ノードグループマップの設定は，NNMiコンソールだけでなく，nnmnodegroupmapsettings.ovplコマンドラインツールを使用して行うこともできます。nnmnodegroupmapsettings.ovplツールでは，ノードグループマップの設定を作成，変更，および削除できます。このツールを使用して，TXT，XML，またはCSV形式で現在のノードグループマップの設定を表示することもできます。

メモ

NNMiを現在実行しているWebブラウザをリフレッシュすると，ノードグループマップの設定に加えた変更がただちに反映されます。

詳細については，nnmnodegroupmapsettings.ovplのリファレンスページを参照してください。

21.4　通信設定の構成

nnmcommunication.ovplコマンドラインツールを使用して，NNMi通信設定を行うことができます。nnmcommunication.ovplツールでは，通信設定を作成，表示，変更，削除できます。このツールでは，テキストテーブル，テキストリスト，またはXML形式でリストを生成できます。

管理者は，nnmcommunication.ovplツールを使用して，管理アドレスやコミュニティ文字列などのフィールドのSNMPエージェント設定をロックして直接管理することで，通常の設定をバイパスすることもできます。

nnmcommunication.ovplツールは，デフォルト，ノード固有，リージョン固有，およびSNMPエージェント固有の各設定において，コマンドラインインタフェース（CLI）によるSNMPプロキシポートやSNMPプロキシアドレスの作成，更新，および削除をサポートしています。

詳細については，nnmcommunication.ovplのリファレンスページを参照してください。

21.5　カスタムポーラー収集エクスポートの管理

カスタムポーラー機能では，SNMP MIB式を使用してNNMiがポーリングする必要のある追加情報を指定することによって，積極的にネットワーク管理を行えます。カスタムポーラー収集は，収集（ポーリング）する情報およびそれらの情報のNNMiによる処理方法を定義します。詳細については，NNMiヘルプの「カスタムポーラー収集を作成する」および「カスタムポーラー設定を作成する」を参照してください。

カスタムポーラー機能を使用する場合でも，処理が終わったファイルをエクスポートディレクトリから削除するのはユーザーの責任です。長期の保存にエクスポートファイルを使用しないでください。設定された最大ディスク容量を超えると，NNMiによって古いファイルが削除され，新しいファイルが作成されます。これらのファイルを別の場所に保存していないと，ファイルは失われます。

21.5.1　カスタムポーラー収集のエクスポートディレクトリを変更する

NNMiは，ユーザーがエクスポートした収集データを次のディレクトリに書き込みます。

Windows：%NNM_DATA%¥shared¥nnm¥databases¥custompoller¥export

Linux：$NNM_DATA/shared/nnm/databases/custompoller/export

NNMiがカスタムポーラーファイルを書き込むディレクトリを変更するには，次の手順を実行します。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-custompoller.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-custompoller.properties

exportdirエントリを特定する。

このエントリは次の行のように記述されています。

#!com.hp.nnm.custompoller.exportdir=<base directory to export custom poller metrics>

NNMiがカスタムポーラー収集情報をC:¥CustomPollerディレクトリに書き込むように設定するには，次のように行を変更します。

com.hp.nnm.custompoller.exportdir=C:/CustomPoller

行の始めにある#!文字を必ず削除してください。

重要

Windowsの場合も，ディレクトリの区切り文字には「¥」ではなく「/」を使用してください。

変更を保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

21.5.2　カスタムポーラー収集のエクスポートに使用する最大ディスク容量を変更する

collection_name.csvファイルにデータをエクスポートするときにNNMiが使用する最大ディスク容量を変更するには，次の手順を実行します。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-custompoller.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-custompoller.properties

maxdiskspaceエントリを特定する。

このエントリは次の行のように記述されています。

#!com.hp.nnm.custompoller.maxdiskspace=1000

各collection_name.csvファイルに最大2,000MB（2GB）のストレージ容量を確保するようにNNMiを設定するには，その行を次のように変更します。

com.hp.nnm.custompoller.maxdiskspace=2000

変更を保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

21.5.3　カスタムポーラーメトリックスの累積周期を変更する

NNMiは，データをファイルに書き込む前に，カスタムポーラー収集メトリックスを累積する期間を分単位で設定します。カスタムポーラーメトリックスの累積周期を変更するには，次の手順に従います。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-custompoller.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-custompoller.properties

次のような行を特定する。

#!com.hp.nnm.custompoller.accumulationinterval=5

デフォルト値である5分間ではなく10分間，メトリックスを収集するようにNNMiを設定するには，その行を次のように変更します。

com.hp.nnm.custompoller.accumulationinterval=10

変更を保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

21.6　インシデントアクションの管理

アクションは，インシデントライフサイクルの任意の時点で自動的に実行されるように設定できます。例えば，設定しているタイプのインシデントが生成されるときにあるアクションが発生するように設定します。詳細については，NNMiヘルプの「インシデントのアクションを設定する」を参照してください。

アクションのパラメーターを調整するには，次のセクションに示す手順に従ってください。

21.6.1　同時アクション数を設定する

NNMiが実行できる同時アクション数を変更するには，次の手順に従います。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nnmaction.properties

Linux：$NNM_PROPS/nnmaction.properties

次のような行を特定する。

#!com.hp.ov.nms.events.action.numProcess=10

デフォルト値ではなく，20個の同時アクションを実行できるようにNNMiを設定するには，その行を次のように変更します。

com.hp.ov.nms.events.action.numProcess=20

行の始めにある#!文字を必ず削除してください。

変更を保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

21.6.2　Jythonアクションのスレッド数を設定する

jythonスクリプトを実行するためにアクションサーバーが使用するスレッド数を変更するには，次の手順を実行します。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nnmaction.properties

Linux：$NNM_PROPS/nnmaction.properties

次のような行を探す。

#!com.hp.ov.nms.events.action.numJythonThreads=10

デフォルトのスレッド数ではなく，20個のスレッドでjythonスクリプトを実行できるようにNNMiを設定するには，その行を次のように変更します。

com.hp.ov.nms.events.action.numJythonThreads=20

行の始めにある#!文字を必ず削除してください。

変更を保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

21.6.3　アクションサーバー名のパラメーターを設定する

WindowsのNNMi管理サーバーでアクションサーバーを実行するユーザー名を変更するには，NNM Action ServerサービスのLogOnプロパティを変更します。管理者権限を持つユーザー名を指定してください。

LinuxのNNMi管理サーバーでアクションサーバーを実行するユーザー名を変更するには，次の手順を実行します。

次のファイルを編集する。

$NNM_PROPS/nnmaction.properties

次のような行を特定する。

#!com.hp.ov.nms.events.action.userName=bin

デフォルト値ではなく，システムがアクションサーバーを実行するようにNNMiを設定するには，その行を次のように変更します。

com.hp.ov.nms.events.action.userName=system

行の始めにある#!文字を必ず削除してください。

変更を保存する。

次のコマンドを実行して，アクションサーバーを再起動する。

ovstop nnmaction
ovstart nnmaction

21.6.4　アクションサーバーのキューサイズを変更する

短期間に大量に発生するインシデントに長時間終了しないコマンドをインシデントアクションとして設定した場合，アクションサーバーは多くのメモリを使用するおそれがあります。アクションサーバーのパフォーマンスを上げるために，アクションサーバーで使用可能なメモリサイズが制限されています。

これらの制限を変更するには，次の手順を実行します。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nnmaction.properties

Linux：$NNM_PROPS/nnmaction.properties

次のような2行を探す。

com.hp.ov.nms.events.action.jvmargs.minMemsize=-Xms6m
com.hp.ov.nms.events.action.jvmargs.maxMemsize=-Xmx30m

上記のパラメーターでは，最小メモリサイズが6MBに，最大が30MBに設定されていることがわかる。これらのパラメーターをニーズに合わせて調整する。

変更を保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

21.6.5　インシデントアクションのログ

アクションが実行されると，実行結果がインシデントアクションのログファイルに記録されます。このログの内容を確認するためには，［ツール］＞［インシデントアクションログ］を実行します。このログファイルに記録される項目については，次の表を参照してください。

表21‒1　インシデントアクションログに記録される項目一覧

項目

説明

コマンド

インシデントが設定されたライフサイクル状態になったときに実行されるコマンド

インシデント名

インシデントの名前

インシデントUUID

インシデントのUUID（［登録］タブに表示）

コマンドのタイプ

コマンドのタイプ（Jython，またはScriptOrExecutable）

ライフサイクル状態

インシデントのライフサイクル状態（Registered，In Process，Completed，またはClosed）

終了コード

コマンドの戻り値

標準出力

標準出力への出力内容

標準エラー

標準エラー出力への出力内容

実行ステータス

アクションの実行結果

21.7　server.propertiesファイルの設定の上書き

システムには2つのserver.propertiesファイルがある場合があります。

次のファイルは製品のインストーラーによって作成され，アプリケーションインスタンス用にアプリケーションサーバーをカスタマイズするプロパティが含まれています。このファイルはユーザーによる変更は不可能で，コードメンテナンス（アップグレードおよびパッチ）で置き換えられます。

Windows：%NnmInstallDir%NNM¥server¥server.properties

Linux：$NnmInstallDir/NNM/server/server.properties

次のファイルは，ユーザーによって独自の環境用にアプリケーションを設定するために使用され，製品によってアップグレードまたはパッチで変更されることはありません。このファイルは，その他のファイルで設定された値を上書きします。そのため，すべてのカスタマイズはこのファイルで実行されます。

Windows：%NnmDataDir%nmsas¥NNM¥server.properties

Linux：$NnmDataDir/nmsas/NNM/server.properties

21.7.1　ブラウザのロケール設定の上書き

次のserver.propertiesファイルを使用して，ブラウザのロケール値に関係なく，指定されたロケール値をすべてのNNMiクライアントに強制的に適用できます。

Windows：%NnmDataDir%nmsas¥NNM¥server.properties

Linux：$NnmDataDir/nmsas/NNM/server.properties

server.propertiesファイルを使用してこの値が設定されている場合，ブラウザのロケール値は無視されます。

ブラウザのロケール設定を上書きするには，次の手順を実行します。

server.propertiesファイルを開く。

Windows：%NnmDataDir%nmsas¥NNM¥server.properties

Linux：$NnmDataDir/nmsas/NNM/server.properties

nmsas.server.forceClientLocaleに移動する。

nmsas.server.forceClientLocaleを次のどちらかに設定する。

nmsas.server.forceClientLocale= <2文字のISO言語コード>

例えば，ISO言語コードだけを使用してロケールを英語に設定するには，次のように入力します。

（例）

nmsas.server.forceClientLocale = en

nmsas.server.forceClientLocale= <2文字のISO言語コード>_<2文字のISO国コード>

例えば，ISO言語コードと国コードを使用してロケールを英語に設定するには，次のように入力します。

（例）

nmsas.server.forceClientLocale = en_US

次のコマンドをNNMi管理サーバーで実行して，NNMi ovjbossサービスを再起動する。

ovstop ovjboss
ovstart

server.propertiesファイルへの変更は，ovjbossの起動時にだけ読み取られます。

詳細については，server.propertiesファイル内のコメントを参照してください。

21.7.2　SNMP Setオブジェクトアクセス権限の設定

次のファイルを使用して，ユーザーがアクセスできるノードでSNMP Set機能を使用するために必要なオブジェクトアクセス権限を設定できます。

Windows：%NnmDataDir%nmsas¥NNM¥server.properties

Linux：$NnmDataDir/nmsas/NNM/server.properties

SNMP Set機能の詳細については，NNMiヘルプを参照してください。オブジェクトアクセス権限の詳細については，NNMiヘルプ「管理」を参照してください。

SNMP Set機能に対するオブジェクトアクセス権限を設定するには，次の手順を実行します。

server.propertiesファイルを開く。

Windows：%NnmDataDir%nmsas¥NNM¥server.properties

Linux：$NnmDataDir/nmsas/NNM/server.properties

次の行を追加する。

permission.override.com.hp.nnm.SNMP_SET=<オブジェクトアクセスロール>

<オブジェクトアクセスロール>で有効な値は次のとおりです。

com.hp.nnm.ADMIN
com.hp.nnm.LEVEL2
com.hp.nnm.LEVEL1
com.hp.nnm.GUEST

例えば，［オブジェクト管理者］および［オブジェクトオペレーターレベル2］オブジェクトアクセス権限でSNMP Set機能を使用できるようにするには，次のように入力します。

（例）

permission.override.com.hp.nnm.SNMP_SET=com.hp.nnm.ADMIN,com.hp.nnm.LEVEL2

アクセスを有効にする各オブジェクトアクセス権限を含める。

次のコマンドをNNMi管理サーバーで実行して，NNMi ovjbossサービスを再起動する。

ovstop ovjboss
ovstart

server.propertiesファイルへの変更は，ovjbossの起動時にだけ読み取られます。

21.8　SNMPトラップの管理

ここでは，タスクの実行方法について説明します。

21.8.1　SNMPv1またはSNMPv2cを使用して管理されているノードまたは監視対象外のノードのSNMPv3トラップを認証するためのNNMiの設定

NNMiが次のどちらかの条件を満たしているノードからSNMPv3トラップを受信している場合，このセクションの手順を実行します。

デバイスがSNMPv2またはSNMPv1を使用して管理されている。

デバイスがNNMiによって検出されていない。

これらのデバイスのSNMPv3エンジンIDをSNMPv3キャッシュに追加するようにNNMiを設定できます。

このようにNNMiを設定することで，NNMiはこれらのSNMPv3トラップを認証して保存できます。

SNMPv1またはSNMPv2cを使用して管理されているノードまたは検出されていないノードのSNMPv3トラップを受信して保存するようにNNMiを設定するには，次の手順を実行します。

NNMiコンソールで，［設定］＞［通信の設定］に移動する。

各受信トラップにトラップの認証に使用するための対応する設定が適用されるように，［領域］または［特定ノードの設定］レベルのデフォルトのエントリを設定します。詳細については，NNMiヘルプの「デフォルトSNMPv3を設定する」を参照してください。

メモ

SNMPv3ノードの含まれるアドレス範囲の領域を使用するか，それぞれに対して［特定ノードの設定］を設定することをお勧めします。

NNMiコンソールで，［設定］＞［インシデント］＞［インシデントの設定］に移動する。

［未解決のSNMPトラップおよびSyslogメッセージを破棄する］を選択解除する。

［未解決のSNMPトラップおよびSyslogメッセージを破棄する］の選択解除後，NNMiは管理していないノードから送信されたトラップを保持します。

NNMi管理サーバーでovstopコマンドを実行する。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-communication.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-communication.properties

ファイルの最下部に次の行を追加する。

com.hp.nnm.snmp.engineid.file=<ファイルへのパス>file.txt

<ファイルへのパス>file.txtエントリは，デバイスを含むファイルの完全なパスとファイル名です。

これらの設定の変更によって，NNMiはNNMiプロセスが再起動されるたびにこのファイルからのエントリをSNMPv3キャッシュに読み込みます。

重要

Linux NNMi管理サーバーでは，ファイルパスは/var/opt/OV/etcなどの通常の形式です。

Windows NNMi 管理サーバーでは，区切り文字としてスラッシュを使用します。例えば，C:/temp/file.txtなどの形式になります。

変更を保存する。

<ファイルへのパス>file.txtファイルを編集する。

a　デバイスのIPアドレス，ポート，およびエンジンIDの各項目をカンマで区切って追加します。

b　個別の行にデバイスごとに1つのエントリを追加します。

エンジンIDは一連の16進数バイトです。NNMiは大文字と小文字を区別しないで，スペースを認識します。

次の例を使用してエントリを作成します。

16.1.2.3,161,80 00 00 09 30 00 00 1f e9 a3 33 01
16.1.2.4,161,80 00 00 11 03 00 00 2d 51 99 30 00
1050:0000:0000:0000:0005:0600:300c:326b, 161, 800000090300001f9ea33000
ff06::c3,161,80 00 00 09 03 00 00 1f 9A A3 30 00

a　NNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行し，NNMiを起動して<ファイルへのパス>file.txtファイルを読み込みます。

b　Boot.logファイルで，NNMiがファイルを読み込んでいることを確認します。

このファイルに，ファイルが読み込まれたことを示す次のようなログメッセージが含まれていることを確認します。

2012-10-17 14:44:44.876 INFO ［NnmTrapService］Start: Populate engineIDs from file
2012-10-17 14:45:08.017 INFO ［SnmpV3EngineIdCachePopulator］Successfully loaded 3 V3
Engine IDs from file /temp/patch2/v3hosts.txt

ノードの有効な設定へのマッピングエラーが発生した場合は，次のようなメッセージが含まれています。

2012-10-17 14:45:03.485 WARNING ［SnmpV3EngineIdCachePopulator］V3
Engine IDs: Could not resolve SNMPv3 configuration for 16.1.2.6

上記のようなメッセージが含まれている場合は，このノードの［設定］＞［通信の設定］設定を調整します。

メモ

<ファイルへのパス>file.txtファイルだけでなくキャッシュからもエントリを削除する必要がある場合，<ファイルへのパス>file.txtからエントリを削除してから，次のコマンドを実行して，NNMiを再起動することが最良の方法です。

ovstop

ovstart

21.8.2　SNMPv1トラップまたはSNMPv2cトラップのブロック

SNMPv3のみを使用するようにデバイス検出を設定したにもかかわらず，一部の管理対象ノードが，引き続きNNMi管理サーバーにSNMPv1トラップまたはSNMPv2cトラップの送信を試みる場合があります。SNMPv1トラップまたはSNMPv2cトラップがNNMi管理サーバーに到達しないように，SNMPv3トラップのみを受け入れ，SNMPv1トラップおよびSNMPv2cトラップをすべてブロックするようにNNMiを設定することをお勧めします。

注：この設定手順を完了する前に，SNMPv3プロトコルを使用するネットワークを検出するようにNNMiが設定されていることを確認します。

NNMi管理サーバーにログオンします。

次のコマンドを実行します。

Windowsの場合：

%NnmInstallDir%bin¥nnmtrapconfig.ovpl -setProp disallowV1V2 -persist

Linuxの場合：

/opt/OV/bin/nnmtrapconfig.ovpl -setProp disallowV1V2 -persist

次のいずれかを実行します。

Windowsの場合：［サービス］ウィンドウからNNM TrapReceiverサービスを再起動します。

Linuxの場合：次のコマンドを実行します。

systemd でサービスを管理しているディストリビューションの場合

/opt/OV/bin/nettrap stop
/opt/OV/bin/nettrap start

それ以外のディストリビューションの場合

/etc/init.d/nettrap stop
/etc/init.d/nettrap start

21.8.3　Causal Engineがトラップを受け入れる期間の設定

広範囲のネットワークが一定の予測できる時間に利用できなくなる場合，NNMiではCausal Engineへのトラップの配信を阻止することで，Causal Engineの分析負荷を抑制できます。トラップの配信を阻止するには，NNMi管理者として，NNMi Causal Engineがイベントシステムからのトラップの受け入れを停止する期間を設定します。

重要

この機能は，NNMiコンソールに配信されるトラップには影響しません。

Causal Engineに配信されるトラップは，StatePollerをトリガーし，StatePollerのポーリングポリシーによって指示されたスケジュールよりも早くノードをポーリングする場合に使用されます。トラップの配信を阻止する場合，NNMiはStatePollerから更新情報を取得する前に，スケジュールされたポーリング間隔まで待機する必要があります。あらゆる場合に，NNMi Causal EngineはNNMi StatePollerからのステートフローを使用して，トラップがあるかないかにかかわらず同じ結論に達します。

Causal Engineがトラップの受け入れを停止する期間を設定するには，次の手順を実行します。

次のファイルを作成する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-apa.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-apa.properties

ファイルに次の内容を追加する。

PROPERTY NAME: com.hp.ov.nms.apa.trapGateSchedule

次の例をガイドラインとして使用します。

次の例では，トラップは深夜に流れ，午前8:30に阻止され，午前10:00に再度流れてから，午後4:30に再度阻止されます。

com.hp.ov.nms.apa.trapGateSchedule = ENABLE_APA_TRAPS 08:30 10:00 16:30

次の例では，トラップは深夜に阻止され，午前8:30に再度流れ，午前10:00に阻止されてから，午後4:30に再度流れます。

com.hp.ov.nms.apa.trapGateSchedule = DISABLE_APA_TRAPS 08:30 10:00 16:30

変更を保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

21.9　trapFilter.confファイルでインシデントをブロックする

NNMi管理サーバー上のインシデントの数が一定のレートに達して，新しく到着するインシデントをNNMiがブロックする場合，次の点に注意してください。

NNMiはTrapStormインシデントを生成し，インシデントがブロックされていることを示します。

NNMiは主要なヘルスメッセージも生成し，インシデントレートが高くてインシデントがブロックされていることを示すことがあります。

インシデント数を削減するには，次のどちらかの方法を使用します。

nnmtrapd.confファイルを使用し，インシデントがNNMiに入るのをブロックしてインシデントトラフィックの削減を試みます。

重要

nnmtrapd.confファイルによる方法を使用すると，NNMiは引き続きこれらのインシデントを使用してトラップレートを計算し，トラップバイナリストアに書き込みます。nnmtrapd.confファイルによる方法を使用しても，インシデントがデータベースで作成されたり保存されたりすることを停止することしかできません。

詳細については，nnmtrapd.confのリファレンスページを参照してください。

trapFilter.confファイルを使用し，NNMiイベントパイプラインで早期にインシデントをブロックして，このインシデントがトラップレート計算で分析されること，またはNNMiトラップバイナリストアに保存されることを回避します。

メモ

デバイスのIPアドレスまたはOIDをtrapFilter.confファイルに追加すると，この大量のインシデントをブロックして，インシデントのボリュームの問題を回避できます。

詳細については，trapFilter.confおよびnnmtrapconfig.ovplのリファレンスページを参照してください。

21.10　NNMiの文字セットエンコードの設定

NNMi管理サーバーに設定したロケールに応じて，NNMiでSNMP OCTETSTRINGデータの解釈に使用するソースエンコードの設定が必要な場合があります。これを行うには，nms-jboss.propertiesファイルを次のように編集します。

環境に応じて次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次の行を含むテキストブロックを探す。

#!com.hp.nnm.sourceEncoding=UTF-8

この行のコメントを解除する。

com.hp.nnm.sourceEncoding=UTF-8

nms-jboss.propertiesファイルに記述されているコメント文の例に従って，手順3.で示されたプロパティ値（UTF-8）を変更する。

nms-jboss.propertiesファイルを保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

21.11　MIBブラウザパラメータの変更

NNMi MIB ブラウザ（［アクション］＞［MIB 情報］＞［MIB を参照］メニュー）を使用して，ノードの情報を取得し， SNMP コミュニティ文字列（省略可能）をそのノードに指定する場合は，NNMi MIB ブラウザは，MIB ブラウザ SNMP 通信用のnms-ui.propertiesファイルにある MIB ブラウザパラメータを使用します。

重要

MIBブラウザを使用するときにコミュニティ文字列を使用しない場合は，NNMiではノードで確立されている［通信の設定］設定（ある場合）を使用します。これらの設定は，［設定］ワークスペースの［通信の設定］ビューを使用してNNMiコンソールで設定されます。詳細については，NNMi ヘルプの「通信プロトコルを設定する」を参照してください。

環境に応じて次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-ui.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-ui.properties

次の行を含むテキストブロックを探す。

# MIB Browser Parameters

次のテキストを含む行を検索し，# MIB Browser Parametersの下にある MIB ブラウザパラメータを探す。

mibbrowser

nms-ui.propertiesファイル内の手順に従って，MIB ブラウザパラメータを変更する。

nms-ui.propertiesファイルを保存する。

次のコマンドを実行して，NNMi を再起動する。

ovstop
ovstart

21.12　レベル 2 オペレータがノードおよびインシデントを削除できるように構成する

デフォルトの NNMi では， NNMi は NNMi 管理者に対して NNMi でのノードまたはインシデントの作成，編集，削除を許可します。 NNMi オペレーターレベル2（L2）ユーザーグループに割り当てられたアカウントに対しても，ノードまたはインシデントの削除を許可するように設定できます。この設定は次のいずれかの方法で実行できます。

（推奨）必要なノードまたはインシデントを削除するため L2 ユーザーの必要な権限を引き上げる。この設定は， NNMi Web コンソールを使用して行うことができます。詳細については，NNMi 管理者ヘルプを参照してください。

L2 ユーザーが全体的にノードまたはインシデントを削除できるように NNMi を設定する。この設定は，一定の NNMi プロパティファイルを変更してデフォルト権限を上書きすることで行うことができます。

重要

上書きによる方法は，全体的に許可する場合だけに使用してください。一度許可すると，NNMi WebコンソールでL2ユーザーアクセス権限を制御できなくなります。

L2 ユーザーがノード，ノードに関連するインシデント，またはこの両方を編集または削除できるようにするには，次の手順を実行します。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-topology.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-topology.properties

必要に応じて次の行を追加します。

L2 ユーザーがノードを削除できるようにするには，次の行を追加します。

permission.override.com.hp.nnm.DELETE_OBJECT=com.hp.nnm.ADMIN,com.hp.nnm.LEVEL2

L2 ユーザーがインシデントを削除できるようにするには，次の行を追加します。

permission.override.com.hp.nnm.incident.DELETE=com.hp.nnm.ADMIN,com.hp.nnm.LEVEL2

ファイルを保存します。

次のコマンドを実行して， NNMi を再起動する。

ovstop
ovstart

HA 下でファイルに変更を加えるときには，クラスタの両方のノードで変更を加える必要があります。 HA 構成を使用している NNMi の場合， NNMi 管理サーバーの停止と再起動が必要な変更を加えたときには，ovstopおよびovstartコマンドを実行する前に，ノードをメンテナンスモードにする必要があります。

21.13　レベル2オペレータがマップを編集できるように構成する

デフォルトのNNMiでは，NNMi管理者は，ノードグループの作成，変更，および削除によって，マップを編集できます。NNMiレベル2オペレータのユーザーグループに割り当てられたアカウントを構成して，この編集を可能にすることもできます。

NNMiを変更して，NNMiレベル2オペレータのユーザーグループに割り当てられたユーザーアカウントが，アクセス権を持つノード上のノードグループを作成，変更，および削除する必要がある場合は，次のようにします。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-ui.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-ui.properties

次のテキストブロックを探し，コメントを解除する。

#!com.hp.nnm.ui.level2MapEditing = true

変更を保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

HA下でファイルに変更を加えるときには，クラスタの両方のノードで変更を加える必要があります。HA構成を使用しているNNMiでは，NNMi管理サーバーの停止と再起動が必要な変更を加えた場合には，ovstopおよびovstartコマンドを実行する前に，ノードをメンテナンスモードにする必要があります。

手順1.から手順5.までを行うと，NNMiコンソールは次のように変化します。

［インベントリ］＞［ノードグループ］メニューに，NNMiレベル2オペレータの［新規作成］および［削除］ツールバーアイコンが表示される。

ノードグループフォームのツールバーに［保存して新規作成］および［ノードグループを削除］ボタンが含まれる。

［すべてのノードグループ］フォルダが［トポロジマップ］ワークスペースに表示される。詳細については，NNMiオンラインヘルプの「ワークスペースについて」を参照してください。

ノードグループマップの場合，NNMiコンソールに［マップの保存］ツールバーボタンと，［ファイル］＞［マップの保存］メニュー項目が含まれます。

［レイアウトの保存］動作は，ノードグループマップにノードグループマップの設定が存在するかどうかによって異なります。ノードグループマップにノードグループマップの設定が存在しない場合は，作成する必要があります。

NNMiレベル2オペレータのユーザーにノードグループマップ設定の作成権限を付与するようにNNMiを設定することもできます。

NNMiコンソールから，［トポロジマップ］>［ノードグループの概要］を開く。

関心のある［ノードグループ］アイコンをダブルクリックする。

NNMiは，選択したノードグループに関連づけられたノードグループマップを開きます。

次の手順を実行して，変更するノードグループマップの設定を開く。

［ファイル］＞［ノードグループマップの設定を開く］を選択します。

［マップの保存のための最小NNMiロール］を［オペレーターレベル2］に設定する。

変更を保存する。

これで，NNMiレベル2オペレータは，ノードグループマップビューからノードグループマップの設定，編集，および削除ができます。

21.14　レベル1オペレータがステータスのポーリングおよび設定のポーリングを実行できるように構成する

NNMiでは，NNMiレベル2オペレータのユーザーグループに割り当てられたユーザーアカウントは，アクセス権があるノードに対してステータスのポーリングと設定のポーリングを実行できます。それぞれのnms-topology.propertiesファイルでオブジェクトアクセス権限レベルを変更するだけでなく，NNMiコンソールで［メニュー項目］設定も変更する必要があります。

NNMiを変更して，NNMiレベル1オペレータのユーザーグループに割り当てられたユーザーアカウントがステータスのポーリングおよび設定ポーリングを実行する場合は，次のようにします。

［設定］>［ユーザーインタフェース］>［メニュー項目］>［ステータスのポーリング］フォームを開く。

［メニュー項目コンテキスト］タブから，変更しなければならない［必要なNNMiロール/オブジェクトのタイプ］項目の各エントリを開く。

レベル1オペレータにステータスのポーリングを実行させたい各オブジェクトタイプについて，［必要なNNMiロール］の値を［オペレータレベル1］に変更する。

この手順によって，NNMiレベル1オペレータユーザーグループに割り当てられたユーザーアカウントは，指定されたオブジェクトタイプのステータスのポーリングアクションを表示できるようになります。

NNMiレベル1オペレータのユーザーグループに割り当てられたユーザーアカウントに［設定のポーリング］メニュー項目の表示を許可するようにNNMiを変更するには，次のようにします。

［設定］>［ユーザーインタフェース］>［メニュー項目］>［設定のポーリング］フォームを開く。

［メニュー項目コンテキスト］タブから，変更しなければならない［必要なNNMiロール/オブジェクトのタイプ］項目の各エントリを開く。

レベル1オペレータに設定のポーリングを実行させたい各オブジェクトタイプについて，［必要なNNMiロール］の値を［オペレータレベル1］に変更する。

この手順によって，NNMiレベル1オペレータのユーザーグループに割り当てられたユーザーアカウントは，指定されたオブジェクトタイプの設定のポーリングアクションを表示できるようになります。

次に，nms-topology.propertiesファイルを手順7.から手順10.に示されているように編集して，NNMiレベル1オペレータのユーザーグループに割り当てられたユーザーアカウントが，NNMiコンソールからステータスのポーリングと設定のポーリングの両方のコマンドを実行できるようにします。これらのステップを完了しなかった場合，NNMiはアクションメニューにステータスのポーリングおよび設定のポーリングオプションを表示しますが，ユーザーがステータスのポーリングまたは設定のポーリングコマンドを実行しようとすると，エラーメッセージが表示されます。

ステータスのポーリングと設定のポーリングに必要なアクセスレベル（必要なオブジェクトアクセス権限レベル）を変更するには，次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-topology.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-topology.properties

ファイルの最後までスクロールして，ステータスのポーリング変更のために次の行を追加する。

permission.override.com.hp.nnm.STATUS_POLL=com.hp.nnm.ADMIN,com.hp.nnm.LEVEL2,com.hp.nnm.LEVEL1

設定のポーリング変更のために次の行を追加する。

permission.override.com.hp.nnm.CONFIG_POLL=com.hp.nnm.ADMIN,com.hp.nnm.LEVEL2,com.hp.nnm.LEVEL1

変更を保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

HA下でファイルに変更を加えるときには，クラスタの両方のノードで変更を加える必要があります。HA構成を使用しているNNMiの場合，NNMi管理サーバーの停止と再起動が必要な変更を加えた場合には，ovstopおよびovstartコマンドを実行する前に，ノードをメンテナンスモードにする必要があります。

21.15　プロキシSNMPゲートウェイによって送信されたトラップから元のトラップアドレスを判別する

NNMiのデフォルト設定を使用している場合，プロキシSNMPゲートウェイによって送信されたトラップには元のトラップアドレスが表示されない可能性があります。管理者は，元のトラップアドレスを判別するようにNNMiを設定できます。

次の点に注意してください。

NNMiにはカスタムインシデント属性cia.originaladdressが含まれます。NNMiはcom.hp.nnm.trapd.useUdpHeaderIpAddressプロパティと併せてcia.originaladdress属性の意味を判別します。

com.hp.nnm.trapd.useUdpHeaderIpAddressパラメーターの値はデフォルトでfalseであるため，NNMiは通常cia.originaladdress属性を無視します。

com.hp.nnm.trapd.useUdpHeaderIpAddress値をtrueに設定すると，cia.originaladdress属性によってSNMPエージェントアドレスの値が提供されます。

NNMiでソースとしてUDPヘッダーアドレスを使用する一方で，管理対象デバイスの実際のSNMPアドレスへのアクセスが必要な場合，com.hp.nnm.trapd.useUdpHeaderIpAddress値をtrueに設定すると便利です。

重要

com.hp.nnm.trapd.useUdpHeaderIpAddress属性がfalse（デフォルト設定）の場合，cia.originaladdressとcia.addressの両方の属性には同じ値が含まれます。

cia.originaladdressの値を使用して元のトラップアドレスを判別するようにNNMiを設定するには，次の手順を実行します。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次の行を含むテキストブロックを探す。

#!com.hp.nnm.trapd.useUdpHeaderIpAddress=false

この行をコメント解除し，次のように編集する。

com.hp.nnm.trapd.useUdpHeaderIpAddress=true

変更を保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

重要

高可用性（HA）でファイルを変更する場合は，クラスタの両方のノードに変更を加える必要があります。HA設定を使用するNNMiでは，変更でNNMi管理サーバーの停止と再起動が必要な場合，ovstopおよびovstartコマンドを実行する前にノードをメンテナンスモードにする必要があります。詳細については，「19.6.1　NNMiをメンテナンスモードにする」を参照してください。

NNMiはcia.originaladdressの値を使用して元のトラップアドレスを判別します。

21.15.1　トラップアドレスの順序

NNMiは，ソースアドレスを次のように分析します。

com.hp.nnm.trapd.useUdpHeaderIpAddressプロパティがtrueに設定されたSNMPv1およびSNMPv2cトラップは，次のアドレス順序を使用する。

rfc3584TrapAddress (.1.3.6.1.6.3.18.1.3.0)
nnmTrapForwardingAddress (.1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.19.1.1.3.0)
securityPackNotificationAddress (.1.3.6.1.4.1.99.12.45.2.1.0)
proxyOid (.1.3.6.1.4.1.11.2.17.5.1.0)
IPヘッダーのソースアドレス

com.hp.nnm.trapd.useUdpHeaderIpAddressプロパティがfalseに設定されたSNMPv1トラップは，次のアドレス順序を使用する。

rfc3584TrapAddress (.1.3.6.1.6.3.18.1.3.0)
nnmTrapForwardingAddress (.1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.19.1.1.3.0)
securityPackNotificationAddress (.1.3.6.1.4.1.99.12.45.2.1.0)
proxyOid (.1.3.6.1.4.1.11.2.17.5.1.0)
v1トラップのagent-addrフィールド
IPヘッダーのソースアドレス

21.16　NNMi NmsTrapReceiverプロセス

NNMiには，フェイルオーバー時にSNMPトラップの損失を最小限に抑えるのに役立つスタンドアロンNmsTrapReceiverプロセスが備えられています。NmsTrapReceiverは，アクティブノードとスタンバイノードの両方で実行されます。

21.16.1　NmsTrapReceiverの設定

NNMiには，ユーザーが構成できる次の設定があります。

trapReceiverJmsTTL

trapReceiverJmsTTLオプションは，TrapReceiverでトラップをキャッシュする最大時間を設定します。デフォルト設定は5分です。jbossのダウン時間がこの時間を超えると，データが失われます。

メモ

この設定を行う前に，フェイルオーバーの所要時間を計ってベンチマークを判断してから，trapReceiverJmsTTLをその時間の2倍に設定します。

このような設定の変更方法については，nnmtrapconfig.ovplのリファレンスページを参照してください。

重要

正しく動作するには，アクティブノードとスタンバイノードの間でクロックが同期されていることが重要です。同期されていないと，トラップの大量の重複または損失が生じる可能性があります。

詳細については，nnmtrapconfig.ovplのリファレンスページを参照してください。

21.16.2　NmsTrapReceiverプロセスの開始と停止

NmsTrapReceiverプロセスは，オペレーティングシステム（Linuxの場合：init.d nettrapまたはsystemdのnettrap.service，Windowsの場合：HP NNM NmsTrapReceiverサービス）によって自動的に開始されます。また，ovstartで NmsTrapReceiverプロセスが実行されていないことが検出された場合も，ovstartによって開始されます。

NmsTrapReceiverを手動で開始または停止する必要がある場合は，オペレーティングシステムのサービスを使用します。

重要

ovstartおよびovstopコマンドは，リモートトラップサーバーではなく，トラップ処理のjbossパイプラインを開始および停止するだけです。

21.17　NNMiコンソールにHTTPSだけで接続する

NNMiコンソールへのHTTPアクセスを防止する最も効果的な方法は，保護されたシステムへのHTTPSアクセスだけを許可するファイアウォールの後ろにNNMi管理サーバーを配置することです。

HTTPアクセスを防止するファイアウォール設定によって，Webサービスを使用してNNMiと通信し，HTTPだけをサポートする統合で問題が発生することがあります。統合製品のマニュアルを参照し，HTTPSをサポートしているかどうかを確認します。

より安全性に劣る方法では，次の手順によって，HTTPポートからのNNMiコンソールアクセスリクエストをHTTPSポートにリダイレクトします。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-ui.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-ui.properties

文字列httpsを検索し，次の行が含まれるテキストブロックを探す。

#! com.hp.ov.nms.ui.https.only=false

次の行のコメントを解除し，次のように編集する。

com.hp.ov.nms.ui.https.only=true

変更を保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

メモ

このプロパティを設定してHTTP要求をNNMiコンソールのHTTPSにリダイレクトすると，NNMiにクロス起動するアプリケーションに問題が発生することがあります。このような問題が発生する場合は，このHTTPSリダイレクトを無効にします。

21.18　リモートアクセスには暗号化を必須とするようにNNMiを設定する

NNMiをインストールしてHTTPS通信を使用するように設定したあとでも，通信のHTTPモードを引き続き使用できます。HTTPを経由したNNMiへのリモートアクセスを制限できるようにするには，次の手順を実行してください。

暗号化リモートアクセスだけを許可するようにNNMiを設定する前に，グローバルネットワーク管理およびそのほかの連携製品がSSLをサポートしていることを確認します。暗号化リモートアクセスだけを許可するようにNNMiを設定する前に，グローバルネットワーク管理およびそのほかの連携製品のSSLを設定してください。

アプリケーションフェイルオーバークラスターを設定したいと検討中で，まだ設定していない場合は，このタスクを実行しないでください。NNMiアプリケーションフェイルオーバークラスターをセットアップしたあと，次の手順を実行して，HTTPおよびその他の非暗号化アクセスを無効にできます。

ネットワークからNNMiへのHTTPアクセスを無効にするには，server.propertiesファイルを次のように編集します。

次のファイルを編集する。ファイルが存在しない場合は作成する。

Windows：%NnmDataDir%nmsas¥NNM¥server.properties

Linux：$NnmDataDir/nmsas/NNM/server.properties

server.propertiesファイルに次の4行を追加する。

nmsas.server.net.bind.address = 127.0.0.1
nmsas.server.net.bind.address.ssl = 0.0.0.0
nmsas.server.net.hostname = localhost
nmsas.server.net.hostname.ssl = ${com.hp.ov.nms.fqdn}

変更を保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

21.19　以前にサポートされていたvarbind順序を保持するようにNNMiを構成する

すべてのSNMPv2トラップは，最初と2番目のvarbindとしてsysUpTime.0およびsnmpTrapOID.0 OIDを含みます。

重要

SNMPv2トラップ定義がsysUpTime.0またはsnmpTrapOID.0をトラップパラメーターとして含む場合，varbindリストの最初と2番目以外の位置に追加のvarbindとして現れる可能性があります。

NNMi 10-10より前では，NNMiはsysUpTime.0およびsnmpTrapOID.0 OIDのすべてのインスタンスをvarbindリストから削除していました。NNMi 10-10からは，NNMiは，これらのOIDがトラップ定義の一部であるときにこれらのOIDを保持し，受信したトラップのvarbindリストの最初と2番目以外の位置にある可能性があります。この変更によって，sysUpTime.0またはsnmpTrapOID.0 OIDをトラップパラメーターとして持つトラップのvarbind順序が変更されることがあります。

次の例では，1番目のボールドのvarbindにsnmpTrapOID.0の値が含まれ，2番目のボールドのvarbindにsysUpTime.0の値が含まれています。この例に示されているように，これらのvarbindはvarbindリストの1番目と2番目以外の位置に追加varbindとして表示されます。

//0: SNMP MESSAGE (0x30): 115 bytes
//2: INTEGER VERSION (0x2) 1 bytes: 1 (SNMPv2C)
//5: OCTET-STR COMMUNITY (0x4) 6 bytes: "public"
//13: V2-TRAP-PDU (0xa7): 102 bytes
//15: INTEGER REQUEST-ID (0x2) 2 bytes: 18079
//19: INTEGER ERROR-STATUS (0x2) 1 bytes: noError(0)
//22: INTEGER ERROR-INDEX (0x2) 1 bytes: 0
//25: SEQUENCE VARBIND-LIST (0x30): 90 bytes
//27: SEQUENCE VARBIND (0x30): 13 bytes
//29: OBJ-ID (0x6) 8 bytes: .1.3.6.1.2.1.1.3.0
//39: TIMETICKS (0x43) 1 bytes: 9
//42: SEQUENCE VARBIND (0x30): 32 bytes
//44: OBJ-ID (0x6) 10 bytes: .1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0
//56: OBJ-ID (0x6) 18 bytes: .1.3.6.1.6.3.1.1.5.3.1.3.6.1.4.1.9.1.14
//76: SEQUENCE VARBIND (0x30): 14 bytes
//78: OBJ-ID (0x6) 9 bytes: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
//89: INTEGER (0x2) 1 bytes: 92
//92: SEQUENCE VARBIND (0x30): 23 bytes
//94: OBJ-ID (0x6) 10 bytes: .1.3.6.1.6.3.1.1.4.3.0
//106: OBJ-ID (0x6) 9 bytes: .1.3.6.1.4.1.11.2.3.14

メモ

NNMiでsysUpTime.0 OIDとsnmpTrapOID.0 OIDのすべてのインスタンスをvarbindリストから削除する場合にだけ，com.hp.nnm.events.preserveOldVarbindListOrderプロパティをtrueに設定します。

NNMi 10-10より前と同じ動作にしたい場合は，次のようにします。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次の行を追加する。

com.hp.nnm.events.preserveOldvarbindListOrder=true

変更を保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

21.20　古いSNMPトラップインシデントを自動でトリムする

NNMiのパフォーマンスを高いレベルで維持するために，データベースに一定数のSNMPトラップインシデントが存在すると，それ以上のSNMPトラップ（syslogメッセージを含む）はインシデント化されません。しかし，SNMPトラップインシデントの自動トリム機能を使って，データベースに保存されているSNMPトラップインシデントの数を調整し，受信したSNMPトラップを継続してインシデント化できます。

重要

NNMi 12-00 までは，NNMi は根本原因ではない SNMP トラップインシデントだけをトリムしました。

NNMi 12-10 以降は，「すべてのインシデント」または「 SNMP トラップインシデントだけ」のいずれかを設定できます。デフォルトは「すべてのインシデント」です。

NNMi 12-10 以降，SNMP トラップインシデントの自動トリム機能は新規インストール時に有効化されており，NNMi は古いインシデントをデータベースから削除します。（デフォルトではアーカイブは作成されません。）バージョンアップの場合は以前の設定が引き継がれます。

com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimSetting

自動トリム機能の有効化・無効化，トリム対象のSNMPトラップのみ・すべてのインシデントの切り替えなどは以下の具体例を参考に設定してください。

メモ

SNMPトラップインシデントを手動でデータベースから削除する場合は，nnmtrimincidents.ovplコマンドを使用してください。詳細については，nnmtrimincidents.ovplのリファレンスページを参照してください。

21.20.1　インシデントの自動トリムを有効にする（インシデントのアーカイブを作成しない場合）

データベース中のインシデント数（SNMP トラップ以外のすべての種別のインシデント，およびsyslogメッセージを含む）が50,000を超えた場合に，インシデントの自動トリム機能によって，10,000個のインシデントを削除したいとき，次の手順を実行してください。インシデントは古いものから優先的に削除されます。なお，この手順ではインシデントのアーカイブは作成しません。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次の文字列を含む行を探す。

com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimStartPercentage

コメント記号を削除し，次のように修正する。

com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimStartPercentage=50

次の文字列を含む行を探す。

com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimPercentageToDelete

コメント記号を削除し，次のように修正する。

com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimPercentageToDelete=20

次の文字列を含む行を探す。

com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimSetting

コメント記号を削除し，次のように修正する。

com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimSetting=TrimOnly

アーカイブが必要な場合は TrimAndArchive を指定します。

次の文字列を含む行を探す。

com.hp.nnm.events.allowAutoTrimAllIncidents

コメント記号を削除し，次のように修正する。

com.hp.nnm.events.allowAutoTrimAllIncidents=true

変更を保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

インシデント件数の上限設定であるcom.hp.nnm.events.snmpTrapMaxStoreLimitのデフォルト値は100,000 です。この場合，データベース中のインシデント数が上限の50%である50,000 を超えた場合に，次の式によって10,000 個のインシデントが古いものから削除されます。

(com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimStartPercentage / 100) X com.hp.nnm.events.snmpTrapMaxStoreLimit X (com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimPercentageToDelete / 100)
※「X」は乗算記号です。

21.20.2　SNMPトラップインシデントの自動トリムを有効にする（インシデントのアーカイブを作成する場合）

データベース中のSNMPトラップインシデント数（syslogメッセージを含む）が50,000を超えた場合に，SNMPトラップインシデントの自動トリム機能によって，10,000個のSNMPトラップインシデントを削除したいときには，次の手順を実行してください。SNMPトラップインシデントは古いものから優先的に削除されます。なお，この手順ではインシデントのアーカイブを作成します。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次の文字列を含む行を探す。

com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimStartPercentage

コメント記号を削除し，次のように修正する。

com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimStartPercentage=50

次の文字列を含む行を探す。

com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimPercentageToDelete

コメント記号を削除し，次のように修正する。

com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimPercentageToDelete=20

次の文字列を含む行を探す。

com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimSetting

コメント記号を削除し，次のように修正する。

com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimSetting=TrimAndArchive

アーカイブが不要な場合は TrimOnly を指定します。

次の文字列を含む行を探す。

com.hp.nnm.events.allowAutoTrimAllIncidents

コメント記号を先頭につける。またはコメント記号を削除し，次のように修正する。

com.hp.nnm.events.allowAutoTrimAllIncidents=false

変更を保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

インシデント件数の上限設定であるcom.hp.nnm.events.snmpTrapMaxStoreLimit のデフォルト値は100,000 です。この場合，データベース中のSNMP トラップインシデント数（syslog メッセージを含む）が上限の50%である50,000 を超えた場合に，次の式によって10,000 個のSNMP トラップインシデントが古いものから削除されます。

(com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimStartPercentage / 100) X com.hp.nnm.events.snmpTrapMaxStoreLimit X (com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimPercentageToDelete / 100)
※「X」は乗算記号です。

削除したインシデントは次のファイルにアーカイブされます。

Windows：%NNM_TMP%¥incidentArchive."<日付>".csv.gz

Linux：$NNM_TMP/incidentArchive."<日付>".csv.gz

NNMiサービスを再起動するまではアーカイブファイル名は固定であり，同じファイルに追記されます。

21.20.3　アーカイブファイルのローテーション

デフォルト設定では，自動トリム機能によって作成されるアーカイブファイルのファイルサイズに上限はありません。アーカイブファイルは，特定のファイルサイズでローテーションしてディスク使用量を節約できます。サイズが10MBに到達したときに，アーカイブファイルを3回ローテーションするとします。次の手順を実行します。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS¥nms-jboss.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次の行を含むテキストブロックを探す。

#!com.hp.nnm.events.autoTrimArchiveRotationEnabled=false

この行のコメントを解除し，次のように編集する。

com.hp.nnm.events.autoTrimArchiveRotationEnabled=true

次の行を含むテキストブロックを探す。

#!com.hp.nnm.events.autoTrimArchiveRotationArchiveSize=128

この行のコメントを解除し，次のように編集する。

com.hp.nnm.events.autoTrimArchiveRotationArchiveSize=10

次の行を含むテキストブロックを探す。

#!com.hp.nnm.events.autoTrimArchiveRotationRotateNumber=5

この行のコメントを解除し，次のように編集する。

com.hp.nnm.events.autoTrimArchiveRotationRotateNumber=3

NNMi管理サーバーを再起動する。

NNMi管理サーバーでovstopコマンドを実行する。

NNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行する。

重要

高可用性（HA）でファイルの変更を行う場合は，クラスターの両方のノードに変更を加える必要があります。HA設定を使用するNNMiでは，NNMi管理サーバーを停止および再起動する必要のある変更の場合，ovstopおよびovstartコマンドを実行する前にノードをメンテナンスモードにする必要があります。

この設定では，トリムされたインシデントは以下のファイルにアーカイブされます。ファイル名にタイムスタンプは含まれないことに注意してください。

Windows：%NNM_TMP¥incidentArchive.csv.gz

Linux：$NNM_TMP/incidentArchive.csv.gz

アーカイブファイルのファイルサイズが指定した値 （この例では10，単位MB）に到達すると，アーカイブファイルの名前が「incidentArchive.csv.gz.1」に変更されます。新しいインシデントは，新しいincidentArchive.csv.gzにアーカイブされます。「incidentArchive.csv.gz.<n>」は，ローテーションによって「incidentArchive.csv.gz.<n+1>」に名前が変更されます。アーカイブファイル名の<n>が指定した値（この例では3）になると，ローテーションによって名前が変更される代わりにファイルが削除されます。

21.20.4　保存されるSNMPトラップインシデント数の最大値を変更する

SNMPトラップインシデントを長期間保存する必要がある場合や，長期間保存する必要がない場合に対応するために，データベースに保存されるSNMPトラップインシデント数の最大値を変更できます。

重要

デフォルトではデータベース中のSNMPトラップインシデント数（syslogメッセージを含む）が100,000を超えると，それ以上のSNMPトラップ（syslogメッセージを含む）はインシデント化されません。最大値を100,000以上に変更することはパフォーマンス上の問題を引き起こすおそれがあるため，推奨されません。変更する場合は，十分に評価してご使用ください。

(1)　最大値を100,000未満に変更する場合

ここでは50,000に変更します。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次の行を探す。

#!com.hp.nnm.events.snmpTrapMaxStoreLimit=100000

コメント記号を削除し，次のように修正する。

com.hp.nnm.events.snmpTrapMaxStoreLimit=50000

変更を保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

(2)　最大値を100,000以上に変更する場合

ここでは200,000に変更します。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次の行を探す。

#!com.hp.nnm.events.snmpTrapEnforce100KLimit=true

コメント記号を削除し，次のように修正し，ファイルを保存する。

com.hp.nnm.events.snmpTrapEnforce100KLimit=false

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次の行を探す。

#!com.hp.nnm.events.snmpTrapMaxStoreLimit=100000

コメント記号を削除し，次のように修正する。

com.hp.nnm.events.snmpTrapMaxStoreLimit=200000

変更を保存する。

次のコマンドを実行してNNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

21.20.5　SNMPトラップインシデントの自動トリムの状態を監視する

SNMPトラップインシデントの自動トリム機能の状態をチェックするためには，NNMi コンソールの［ヘルプ］＞［システム情報］＞［ヘルス］にSNMPトラップ数に関するメッセージが表示されていないかを確認します。また，SNMPトラップインシデントの自動トリム機能に関連して，NNMiは次のインシデントを登録します。

データベースに保存されたSNMPトラップインシデント（syslogメッセージを含む）がcom.hp.nnm.events.snmpTrapMaxStoreLimitの値の100%に到達した場合，NNMiはSnmpTrapLimitCriticalを登録します。

データベースに保存されたSNMPトラップインシデント（syslogメッセージを含む）がcom.hp.nnm.events.snmpTrapMaxStoreLimitの値の95%に到達した場合，NNMiはSnmpTrapLimitMajorを登録します。

データベースに保存されたSNMPトラップインシデント（syslogメッセージを含む）がcom.hp.nnm.events.snmpTrapMaxStoreLimitの値の90%に到達した場合，NNMiはSnmpTrapLimitWarningを登録します。

重要

高可用性（HA）でファイルを変更する場合は，クラスタの両方のノードに変更を加える必要があります。HA設定を使用するNNMiでは，変更でNNMi管理サーバーの停止と再起動が必要な場合，ovstopおよびovstartコマンドを実行する前にノードをメンテナンスモードにする必要があります。詳細については，「19.6.1　NNMiをメンテナンスモードにする」を参照してください。

21.20.6　SNMPトラップインシデントの自動トリムを無効にする

SNMPトラップインシデントの自動トリムを無効にするには，次の手順を実行します。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次のプロパティを含む行を探す。

com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimSetting

次のように修正する。

com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimSetting=Disabled

変更を保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

21.21　NNMi正規化プロパティを変更する

NNMiでは，ホスト名とノード名の両方が大文字と小文字を区別して保存されます。NNMiコンソールのすべての検索，ソート，およびフィルタの結果も大文字と小文字を区別して返されます。使用するDNSサーバーが，すべて大文字，すべて小文字，大文字と小文字の混合などのように大文字と小文字を区別してさまざまなノード名とホスト名を返す場合，最良の結果が得られない場合があります。

ユーザーの特定のニーズに合うように，NNMiの正規化プロパティを変更できます。NNMiの初期検出シードを行う前に，これらの変更を行うことを推奨します。

導入中の初期検出を実行する前に，このセクションの設定を調整することを推奨します。

初期検出を実行してから正規化プロパティの変更を行う場合は，完全な検出を開始するnnmnoderediscover.ovpl -allスクリプトを実行できます。詳細については，nnmnoderediscover.ovplのリファレンスページを参照してください。

次のプロパティを変更できます。

検出されるノード名を，UPPERCASE，LOWERCASE，またはOFFに正規化します。

検出されるホスト名をUPPERCASE，LOWERCASE，またはOFFに正規化します。

正規化プロパティを変更するには，次の手順に従います。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-topology.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-topology.properties

検出される名称を正規化するようにNNMiを設定するには，次のような行を探す。

#!com.hp.ov.nms.topo.NAME_NORMALIZATION=OFF

a　プロパティのコメントを解除します。

com.hp.ov.nms.topo.NAME_NORMALIZATION=OFF

プロパティのコメントを解除するには，行の先頭から#!文字を削除します。

b　OFFをLOWERCASEまたはUPPERCASEに変更します。

c　変更を保存します。

検出されるホスト名を正規化するようにNNMiを設定するには，次のような行を探す。

#!com.hp.ov.nms.topo.HOSTNAME_NORMALIZATION=OFF

a　プロパティのコメントを解除します。

com.hp.ov.nms.topo.HOSTNAME_NORMALIZATION=OFF

プロパティのコメントを解除するには，行の先頭から#!文字を削除します。

b　OFFをLOWERCASEまたはUPPERCASEに変更します。

c　変更を保存します。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

21.21.1　初期検出後の正規化プロパティ変更時の注意事項

初期検出を実行したあとに正規化プロパティを変更すると，NNMiは，次回検出までプロパティ変更との食い違いが続きます。これを解消するには，NNMi正規化プロパティを変更した後に，nnmnoderediscover.ovpl -allスクリプトを実行して完全検出を開始します。

21.22　データベースポートを変更する

データベースに異なるポートを使用するようにNNMiを設定するには，次の手順を実行します。

環境に応じて次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

Linux：$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

次のような行を探す。

#!com.hp.ov.nms.postgres.port=5432

プロパティのコメントを解除する。

com.hp.ov.nms.postgres.port=5432

プロパティのコメントを解除するには，行の先頭から#!文字を削除します。

既存の値を新しいポート番号に変更する。

変更を保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

21.23　NNMi自己監視

NNMiでは，メモリ，CPU，ディスクリソースなどの自己監視チェックが実行されます。NNMi管理サーバーのリソースが少なくなる，または重大な状態が検出されると，NNMiによってインシデントが生成されます。

NNMiの稼働状態情報を表示するには，次のどれかの方法を使用します。

NNMiコンソールで，［ヘルプ］＞［システム情報］をクリックしてから，［ヘルス］タブをクリックします。

nnmhealth.ovplスクリプトを実行します。

NNMiが自己監視稼働状態の例外を検出すると，NNMiコンソールの下部とフォームの上部にステータスメッセージが表示されます。次の手順を実行すると，この警告メッセージを無効にできます。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-ui.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-ui.properties

次の行を含むテキストブロックを探す。

#!com.hp.nms.ui.health.disablewarning=false

次の行のコメントを解除し，次のように編集する。

com.hp.nms.ui.health.disablewarning=true

変更を保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

21.24　特定ノードに対して検出プロトコルを使用しないように設定する

NNMiでは複数のプロトコルを使用し，ネットワークデバイス間のレイヤー2接続を検出しています。定義されている検出プロトコルは多数あります。例えばLink Layer Discovery Protocol（LLDP）は標準プロトコルですが，Ciscoデバイス用のCisco Discovery Protocol（CDP）のように，ベンダー固有のプロトコルも多数あります。

指定したデバイスの検出プロトコルを使用しないようにNNMiを設定できます。検出プロトコルを使用しないようにすることで解決できる例を次に示します。

Enterasysデバイス：

SNMPを使用してEnterasys Discovery Protocol（EnDP）およびLLDPのテーブルから一部のEnterasysデバイスに関する情報を収集すると，NNMiでメモリが不足するという問題が発生することがあります。この場合，EnterasysデバイスでEnDPおよびLLDPの処理をスキップするようにNNMiを設定すると，この問題を防止できます。これを実行するには，デバイスの管理アドレスをdisco.SkipXdpProcessingファイルに追加します。詳細については，「21.24.1　検出プロトコルを使用しないように設定する」を参照してください。

一部のEnterasysデバイスの新バージョンのオペレーティングシステムでは，set snmp timefilter breakコマンドがサポートされています。このようなEnterasysデバイスでは，set snmp timefilter breakコマンドを実行します。このコマンドを使用してデバイスを設定した場合，このデバイスをdisco.SkipXdpProcessingファイルに追加する必要はありません。

Nortelデバイス：

多くのNortelデバイスではSynOptics Network Management Protocol（SONMP）を使用し，レイヤー2レイアウトおよび接続を検出します。一部のデバイスでは複数のインタフェースで同一MACアドレスを使用するため，このプロトコルで適切に動作しません。相互接続した2つのNortelデバイスがインタフェースの誤ったセット間でレイヤー2接続を示し，接続が接続ソースSONMPを示す場合，この問題が発生することがあります。

この例では，SONMPプロトコルを使用しないようにNNMiを設定し，デバイスのレイヤー2接続を引き出して，誤った接続に関与しているとして表示しないことを推奨します。これを実行するには，2つのデバイスの管理アドレスをdisco.SkipXdpProcessingファイルに追加します。詳細については，「21.24.1　検出プロトコルを使用しないように設定する」を参照してください。

21.24.1　検出プロトコルを使用しないように設定する

検出プロトコルを使用しないように設定する必要がある場合は，次の手順を実行します。

次のファイルを作成する。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥disco¥disco.SkipXdpProcessing

Linux：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/disco/disco.SkipXdpProcessing

disco.SkipXdpProcessingファイルでは，大文字と小文字が区別されます。

検出プロトコルを使用しないように設定するすべてのデバイスについて，デバイスの管理アドレスをdisco.SkipXdpProcessingファイルに追加する。

詳細については，disco.SkipXdpProcessingのリファレンスページを参照してください。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

重要

1つまたは複数のノードの検出プロトコルを使用しないように設定すると，管理対象ネットワークのレイヤー2レイアウトの精度が多少落ちることがあります。

ovjbossサービスは起動時にdisco.SkipXdpProcessingファイルを読み込みます。NNMi管理サーバーの起動後に変更をした場合は，この手順で示すようにNNMi管理サーバーを再起動してください。

Enterasysデバイスでset snmp timefilter breakコマンドを実行した場合は，デバイスの管理アドレスをdisco.SkipXdpProcessingファイルから削除し，この手順で示すようにNNMi管理サーバーを再起動します。NNMiは，検出プロトコルを使用したとき，より正確なレイヤー2マップを表示します。

詳細については，disco.SkipXdpProcessingのリファレンスページを参照してください。

21.25　二次的な根本原因管理イベントにアクションを設定する

NNMiはデフォルトでは二次的な根本原因管理イベントに対してアクションを実行しません。

このことは不要なアクションの生成を抑止することに役立っています。例えば，NNMiがInterfaceDownインシデントを検知し，その直後に対応するカードがダウンしたと判別したら，ダンプニングが使用されている場合，CardDownインシデントが根本原因となり，InterfaceDownインシデントは二次的な根本原因インシデントとなります。

この場合，アクションは新しい根本原因（CardDown）に対して適用されるため，InterfaceDownインシデントに対しては要求されません。

二次的な根本原因管理イベントに対するアクションを有効化するには，次の手順を実行します。

環境に応じて次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

Linux：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次の行を含むテキストブロックを探す。

#!com.hp.nnm.events.action.runActionOnSecRootCauseMgmtEvent=false

この行のコメントを解除し，次のように編集する。

com.hp.nnm.events.action.runActionOnSecRootCauseMgmtEvent=true

nms-jboss.propertiesファイルを保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

21.26　計画停止

NNMiでは，nnmscheduledoutage.ovplコマンドを使用して任意のノードセットの停止をスケジュールできます。例えば，ルーターセットの毎週のメンテナンスで停止をスケジュールしたり，特定のノードの電源を交換したりできます。

詳細については，nnmscheduledoutage.ovplのリファレンスページを参照してください。

メモ

NNMiを使用した停止のスケジュールの詳細については，NNMiヘルプを参照してください。

21.27　センサーステータスの設定

NNMiには，ステータス判別用に監視できる次の物理センサーとノードセンサーが含まれています。

表21‒2　物理センサーとノードセンサー

物理センサー

デフォルトで物理コンポーネントにステータスを伝達

ノードセンサー

デフォルトでノードにステータスを伝達

FAN

はい

CPU

いいえ

POWER_SUPPLY

はい

MEMORY

はい

TEMPERATURE

いいえ

BUFFERS

いいえ

VOLTAGE

いいえ

DISK_SPACE

いいえ

BACK_PLANE

はい

重要

デフォルトでは，FAN，POWER_SUPPLY，BACK_PLANE，およびMEMORYがステータスを物理コンポーネントレベルに伝達します。例えば，ファンが赤色のステータスインジケーターを示している場合，対応する物理コンポーネント（シャーシ）は黄色のステータスインジケーターを受け取ります。この場合，シャーシのステータスを表示しているユーザーには，そのシャーシのコンポーネントに何らかの障害があることが警告されます。

21.27.1　物理センサーステータスの設定

次のセクションの手順を実行して，物理センサーでステータスを物理コンポーネント（シャーシなど）レベルに伝達するかどうかを設定できます。

(1)　物理コンポーネントへの物理センサーステータスの伝達

次のディレクトリにnnm-apa.propertiesという名前の新しいプロパティファイルを作成する（このファイルが存在しない場合）。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥props

Linux：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/props

テキストエディタを使用して，プロパティファイル内に次のテキストを挿入する。

com.hp.ov.nms.apa.PhysSensorPropagateToPhysicalComponentStatus_<タイプ>=true

<タイプ>は物理センサーです。詳細については，「21.27　センサーステータスの設定」を参照してください。

プロパティファイルを保存する。

次のコマンドを実行してNNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

重要

高可用性（HA）でファイルを変更する場合は，クラスタの両方のノードに変更を加える必要があります。HA設定を使用するNNMiでは，変更でNNMi管理サーバーの停止と再起動が必要な場合，ovstopおよびovstartコマンドを実行する前にノードをメンテナンスモードにする必要があります。詳細については，「19.6.1　NNMiをメンテナンスモードにする」を参照してください。

(2)　物理コンポーネントに伝達しない物理センサーステータスの設定

次のディレクトリにnnm-apa.propertiesという名前の新しいプロパティファイルを作成する（このファイルが存在しない場合）。

Windowsの場合：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥props

Linuxの場合：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/props

テキストエディタを使用して，プロパティファイル内に次のテキストを挿入する。

com.hp.ov.nms.apa.PhysSensorNoPropagateToPhysicalComponentStatus_<タイプ>=true

<タイプ>は物理センサーです。詳細については，「21.27　センサーステータスの設定」を参照してください。

プロパティファイルを保存する。

次のコマンドを実行してNNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

重要

高可用性（HA）でファイルを変更する場合は，クラスタの両方のノードに変更を加える必要があります。HA設定を使用するNNMiでは，変更でNNMi管理サーバーの停止と再起動が必要な場合，ovstopおよびovstartコマンドを実行する前にノードをメンテナンスモードにする必要があります。詳細については，「19.6.1　NNMiをメンテナンスモードにする」を参照してください。

(3)　物理センサーステータス値の上書き

デフォルトでは，3つのセンサーのステータス値（［なし］，［注意域］，および［利用不可］）は，Causal Engineによって［正常域］ステータスにマッピングされます。デフォルトのステータスマッピングは，［なし］，［注意域］，［利用不可］を［危険域］にマッピングするように上書きできます。

物理センサーのステータス値を上書きするには，次の手順を実行します。

次のディレクトリにnnm-apa.propertiesという名前の新しいプロパティファイルを作成する（このファイルが存在しない場合）。

Windowsの場合：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥props

Linuxの場合：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/props

テキストエディタを使用して，プロパティファイル内に必要に応じて次の行の1つ，2つ，または3つすべてを挿入する。

com.hp.ov.nms.apa.PhysSensorValueReMappedToDown_NONE=true
com.hp.ov.nms.apa.PhysSensorValueReMappedToDown_Warning=true
com.hp.ov.nms.apa.PhysSensorValueReMappedToDown_Unavailable=true

プロパティファイルを保存する。

次のコマンドを実行してNNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

重要

［利用不可］の状態を［未ポーリング］状態にマッピングできます（［利用不可］は測定機能が利用できないことを指すため）。この状態は，多くの場合コンポーネントの機能不全ではなくセンサーの機能不全で発生します。［利用不可］を［未ポーリング］にマッピングするには，手順2で次のテキストを使用する以外は上記と同じ手順を実行します。

com.hp.ov.nms.apa.PhysicalSensorValueReMappedToUnpolled_Unavailable= true

高可用性（HA）でファイルを変更する場合は，クラスタの両方のノードに変更を加える必要があります。HA設定を使用するNNMiでは，変更でNNMi管理サーバーの停止と再起動が必要な場合，ovstopおよびovstartコマンドを実行する前にノードをメンテナンスモードにする必要があります。詳細については，「19.6.1　NNMiをメンテナンスモードにする」を参照してください。

21.27.2　ノードセンサーステータスの設定

次のセクションの手順を実行して，ノードセンサーでステータスをノードレベルに伝達するかどうかを設定できます。

(1)　ノードへのノードセンサーステータスの伝達

次のディレクトリにnnm-apa.propertiesという名前の新しいプロパティファイルを作成する（このファイルが存在しない場合）。

Windowsの場合：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥props

Linuxの場合：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/props

テキストエディタを使用して，プロパティファイル内に次のテキストを挿入する。

com.hp.ov.nms.apa.NodeSensorPropagateToNodeStatus_<タイプ>=true

<タイプ>は物理センサーです。詳細については，「21.27　センサーステータスの設定」を参照してください。

プロパティファイルを保存する。

次のコマンドを実行してNNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

重要

高可用性（HA）でファイルを変更する場合は，クラスタの両方のノードに変更を加える必要があります。HA設定を使用するNNMiでは，変更でNNMi管理サーバーの停止と再起動が必要な場合，ovstopおよびovstartコマンドを実行する前にノードをメンテナンスモードにする必要があります。詳細については，「19.6.1　NNMiをメンテナンスモードにする」を参照してください。

(2)　ステータスをノードに伝達しないようにするためのノードセンサーの設定

次のディレクトリにnnm-apa.propertiesという名前の新しいプロパティファイルを作成する（このファイルが存在しない場合）。

Windowsの場合：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥props

Linuxの場合：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/props

テキストエディタを使用して，プロパティファイル内に次のテキストを挿入する。

com.hp.ov.nms.apa.NodeSensorNoPropagateToNodeStatus_<タイプ>=true

<タイプ>は物理センサーです。詳細については，「21.27　センサーステータスの設定」を参照してください。

プロパティファイルを保存する。

次のコマンドを実行してNNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

重要

高可用性（HA）でファイルを変更する場合は，クラスタの両方のノードに変更を加える必要があります。HA設定を使用するNNMiでは，変更でNNMi管理サーバーの停止と再起動が必要な場合，ovstopおよびovstartコマンドを実行する前にノードをメンテナンスモードにする必要があります。詳細については，「19.6.1　NNMiをメンテナンスモードにする」を参照してください。

22　NNMi管理サーバーの変更

ほかのシステムでNNMi設定を複製できます。例えば，テスト環境から運用環境に移動したり，NNMi管理サーバーのハードウェアを変更したりできます。NNMi設定に影響を及ぼさないで，NNMi管理サーバーのIPアドレスを変更できます。

22.1　NNMi設定移動の準備のベストプラクティス

次のベストプラクティスは，NNMiの設定を異なるシステムへ移動するときに有効です。

ノードグループ設定で，管理対象ノードの識別にホスト名を使っている場合，運用環境およびテスト環境のNNMi管理サーバーは同じDNSサーバーを使う必要があります。運用環境とテスト環境で異なるDNSサーバーを使っている場合，管理対象ノードの解決済みの名前が変更されると，2つのNNMi管理サーバーの間でポーリング設定に差異が生じる場合があります。

設定の作成者を限定して，エクスポートできます。自分のグループまたは会社で一意の新しい［作成者］を作成します。次の項目を作成または変更するときは，この作成者の値を指定します。

−デバイスのプロファイル

−インシデントの設定

−メニュー

−メニュー項目

−カスタム相関処理の設定

−アイコン

−MIB式

−トラップログ記録設定

22.2　NNMi設定およびデータベースを移動する

NNMiの設定とデータベースを，例えばテストシステムから本番システムなどへ移動するには，ソース（テスト）システム上のすべてのNNMiデータをバックアップしてから，バックアップをターゲット（本稼働）システムにリストアします。バックアップの実行後NNMiデータベースが変更されないようにするため，すべてのNNMiプロセスを停止し，オフラインバックアップを作成してください。

（例）

nnmbackup.ovpl -type offline -scope all -target nnmi_backups¥offline

「20.3.2　異なるシステムでのリストア」にリストされた項目が両方のシステムで同じであることを確認してから，次の例のようなコマンドを実行します。

（例）

nnmrestore.ovpl -source nnmi_backups¥offline¥newest_backup

重要

NNMiは同じSSL証明書を使用して，データベースへのアクセスおよびNNMiコンソールへのHTTPSアクセスをサポートします。データベースへアクセスするための証明書は，ソースシステム上でNNMiプロセスを最初に開始したときに作成されました。この証明書はバックアップおよびリストアデータに含まれています。この証明書がないと，NNMiはターゲットシステムからデータベースにアクセスできません。

ただし，NNMiコンソールへのHTTPSアクセスの場合は，SSL証明書をターゲットシステムに生成する必要があります。JBossの現在の実装が証明書のマージをサポートしていないため，NNMiは別のシステムからのデータをリストアして設定されたシステム上でのNNMiコンソールへのHTTPSアクセスはサポートしていません。ターゲットシステムがNNMiコンソールへのHTTPSアクセスをサポートする必要がある場合は，「22.3　NNMi設定を移動する」の手順を実行してから，ターゲットシステム上で新たにデータ収集を開始します。

22.3　NNMi設定を移動する

nnmconfigexport.ovplコマンドを使用して，NNMi設定をXMLファイルに出力します。次に，nnmconfigimport.ovplコマンドを使って，XMLファイルから新しいシステムのNNMiにこの設定をインポートします。

重要

nnmconfigimport.ovplスクリプトを使用してファイルをインポートする前に，nnmconfigexport.ovplスクリプトでエクスポートしたファイルを編集しないでください。

これらのコマンドの詳細については，該当するリファレンスページを参照してください。

メモ

nnmconfigexport.ovplコマンドではSNMPv3資格情報は保持されません。詳細については，nnmconfigexport.ovplのリファレンスページを参照してください。

NNMi設定だけを移動できます。あるNNMi管理サーバーから異なるNNMi管理サーバーへのトポロジまたはインシデントデータの移動をサポートしません。

22.4　スタンドアロンのNNMi管理サーバーのIPアドレスを変更する

NNMi管理サーバーのIPアドレスを変更する必要がある場合は，NNMiを停止してから実施してください。アドレス変更後には，変更後のアドレスに対応するライセンスキーを適用してから，NNMiを起動してください。

22.5　NNMi管理サーバーのホスト名またはドメイン名を変更する

重要

NNMi管理サーバーがNNMiアプリケーションフェイルオーバーを構成している，グローバルネットワーク管理を構成している，または高可用性（HA）クラスタのメンバーの場合は，サポートサービスに問い合わせてください。

NNMi管理サーバーのホスト名，ドメイン名，またはその両方を変更するには，NNMi管理サーバーの新しい完全修飾ドメイン名（FQDN）を使用するようにNNMiを設定します。

（例）

nnmsetofficialfqdn.ovpl -force newnnmi.servers.example.com

詳細については，nnmsetofficialfqdn.ovplのリファレンスページを参照してください。

重要

FQDNは，ドメイン名と組み合わされたホスト名です。このどちらかを変更すると，NNMi管理サーバーのFQDNを変更することになります。SSL証明書は，常にFQDNにリンクされます。証明書の共通名（CN）フィールドは，サーバーのFQDNと一致する必要があります。このため，FQDNを変更する場合は，一致するCNを持つ新しいSSL証明書が必要になります。nnmsetofficialfqdn.ovplコマンドは，NNMi管理サーバーのFQDNを更新し，新しいFQDNと一致する新しい自己署名証明書も作成します。ただし，CA証明書を使用している場合は，新しいCA証明書を生成する必要があります。詳細については，「10.3.2　CA 署名証明書の生成」を参照してください。

FQDNを変更したかどうかに関係なく，NNMi管理サーバーのIPアドレスを変更する場合は，新しいライセンスを取得する必要があります。詳細については，「22.4　スタンドアロンのNNMi管理サーバーのIPアドレスを変更する」を参照してください。

23　NNMiセキュリティ

セキュリティについて説明します。

23.1　組み込みデータベースツールのパスワードを入力する

NNMiで組み込みデータベースツール（psqlなど）を実行するには，パスワードを入力する必要があります。NNMiによってデフォルトのパスワードが設定されており，ユーザーはnnmchangeembdbpw.ovplスクリプトを使用してこのパスワードを変更する必要があります。nnmchangeembdbpw.ovplスクリプトを実行するには，Windowsシステムの場合は管理者，Linuxシステムの場合はルートとしてログインする必要があります。詳細については，nnmchangeembdbpw.ovplリファレンスページを参照してください。

HA環境では，プライマリクラスタノードでだけ，nnmchangeembdbpw.ovplスクリプトを実行します。アプリケーションによって自動的にセカンダリクラスタノードにパスワードがコピーされるため，その後のユーザーの操作は必要ありません。

23.2　TLSプロトコルの設定

NNMiはデフォルトでは，HTTPS通信に対してTLSv1.2プロトコルをサポートしています。

従来のクライアントをサポートするために，以前の安全性の低いプロトコルが必要な場合を除き，NNMiではTLSv1.2のみを使用することをお勧めします。

TLSv1.2以外のプロトコルを使用するようにNNMiを設定するには，次の手順に従います。

NNMi管理サーバーにログオンします。

テキストエディタで次のファイルを開きます。

Windowsの場合：%NnmDataDir%nmsas¥NNM¥server.properties

Linuxの場合：/var/opt/OV/nmsas/NNM/server.properties

使用するプロトコルのカンマ区切りリストを使用して，com.hp.ov.nms.ssl.PROTOCOLSプロパティを追加，または更新します。

例えば，TLSv1，TLSv1.1，およびTLSv1.2プロトコルを使用する場合は，次の行がserver.propertiesファイルに存在することを確認します。

com.hp.ov.nms.ssl.PROTOCOLS=TLSv1.2,TLSv1.1,TLSv1

次のコマンドを実行して，NNMiプロセスを再起動します。

Windowsの場合：

%NnmInstallDir%bin¥ovstop -c
%NnmInstallDir%bin¥ovstart -c

Linuxの場合：

/opt/OV/bin/ovstop -c
/opt/OV/bin/ovstart -c

23.3　NNMiデータ暗号化

NNMiでは製品のさまざまなエリアにデータ暗号化が組み込まれています。

（例）

NNMiは，ユーザーアカウント用のパスワードを暗号化された形式でNNMiデータベースに保存します。

23.3.1　暗号化およびユーザーアカウントパスワード

重要

この情報は，ライトウェイトディレクトリアクセスプロトコル（LDAP）またはCommon Access Card（CAC）アカウントには適用されません。

NNMiコンソールを使用して作成されたNNMiユーザーアカウントはNNMiデータベースに保存されます。これらのユーザーのパスワードはハッシュされ，データベースに保存されます。

ユーザーがNNMiコンソールにサインインするか，コマンドラインインタフェース（CLI）ツールを使用する場合，指定したパスワードはハッシュされ，データベースに保存されたハッシュ値と比較されます。ユーザーが正しいパスワードを指定すると，これらの2つのハッシュされた文字列が一致し，ユーザーは認証されます。

NNMiの従来のバージョン（10-50以前）はユーザーパスワードをハッシュするための暗号化アルゴリズムを使用していましたが，この方式は古くなりました。NNMi 11-00はユーザーアカウントパスワードにより強力なアルゴリズムを使用しています。ただし，ハッシュは一方向の暗号化であるため，復号化は不可能であり，NNMi 10-50から11-00へのアップグレード中に再暗号化することになります。

アップグレード時に，すべての既存のユーザーは従来の暗号化アルゴリズムを使用したデータベースに保存されたパスワードを保持します。ただし，従来のアルゴリズムを使用してハッシュされたパスワードを持つユーザーがログオンに成功すると，指定したパスワードは自動的に暗号設定ファイルで指定された新しいハッシュアルゴリズムを使用して再暗号化されます。

つまり，アップグレード後に各ユーザーが初めてログインするたびに，すべてのパスワードが少しずつ新しいアルゴリズムに更新されることになります。同じことが，将来的に暗号設定が変更された場合にも言えます。ユーザーパスワードは，次にログオンに成功したときに新しいハッシュアルゴリズムにアップグレードされます。

重要

ユーザーパスワードをアップグレードするには，<allowed>ブロックにリストされている従来のアルゴリズム（例えば，MD5）が存在している必要があります。したがって，すべてのパスワードが移行されるまで<allowed>ブロックにリストされている従来のアルゴリズムを残しておいてください。

<allowed>ブロックに従来のアルゴリズムが存在していないと，データベースでハッシュされた既存のパスワードは再ハッシュすることができません。したがって，関連づけられたユーザーはログオンできないため，NNMiは新しいアルゴリズムを使用してパスワードを再暗号化できません。

従来のアルゴリズムを<allowed>ブロックから削除した場合，管理者は影響を受けるユーザーを削除して再作成するか，パスワードが従来のアルゴリズムで暗号化されたユーザーのそれぞれのパスワードをリセットする必要があります。

次のコマンドを使用して，ユーザーのパスワードが暗号設定ファイルにリストされているアルゴリズムを使用しているか，またはユーザーのパスワードが暗号設定ファイルで指定されなくなった従来のアルゴリズムで暗号化されているかを判断します。

nnmsecurity.ovpl -listUserAccounts legacy

詳細については，nnmsecurity.ovplのリファレンスページを参照してください。

第7編　移行編

24　バージョン9・10・11のNNMiからの移行

この章では，幾つかの想定されるバージョンアップの例について説明します。バージョン8以前のNNMからNNMiへの移行については，「26.　バージョン8以前のNNMからの移行」を参照してください。NNMiアプリケーションフェイルオーバー設定で実行しているバージョン9，バージョン10，バージョン11のNNMi管理サーバーをバージョンアップする場合，一時的なアプリケーションフェイルオーバーの設定解除，NNMi管理サーバーのバージョンアップ，アプリケーションフェイルオーバーの再設定という順番のアップグレードパスがサポートされています。高可用性クラスタ（HA）で実行しているバージョン9，バージョン10，バージョン11のNNMiをバージョンアップする場合は，リリースノートを参照してください。

24.1　NNMi管理サーバーをバージョンアップする

24.1.1　バージョン12-10のNNMi管理サーバーをバージョンアップする

ここでは，バージョン12-10で実行中のNNMi管理サーバーをバージョンアップする手順を次に示します。

メモ

NNMi管理サーバーをバージョンアップする前に，「1.　インストール前チェックリスト」を参照してください。

nnmbackup.ovplスクリプトを使用して，NNMi管理サーバーをバックアップする。

このバックアップを使用するのは移行が失敗した場合だけです。詳細については，nnmbackup.ovplのリファレンスページを参照してください。

「2.　NNMiのインストールとアンインストール」の手順に従って，NNMi 12-50のNNMi管理サーバーにインストールする。

NNMi管理サーバーの情報が正しく移行されたことを確認する。

24.1.2　バージョン9・10・11のNNMi管理サーバーをバージョンアップする

ここでは，バージョン9，バージョン10，バージョン11で実行中のNNMi管理サーバーをバージョンアップする手順を次に示します。

NNMi 12-10のセットアップガイド※，およびリリースノートの手順に従って，実行中のNNMi管理サーバーをバージョン12-10のNNMi管理サーバーにバージョンアップする。

注※　セットアップガイドとは，次のマニュアルを指します。

JP1/Network Node Manager iセットアップガイド（3021-3-E02-10）

「24.1.1　バージョン12-10のNNMi管理サーバーをバージョンアップする」を参照して，バージョン12-10で実行中のNNMi管理サーバーをバージョンアップする。

24.2　別のNNMi管理サーバーにバージョンアップする

ここでは，既存（以降，ソースといいます）のNNMi管理サーバーの設定を維持しながら，新規システム上でNNMi 12-50にバージョンアップする手順について説明します。

メモ

NNMi管理サーバーをバージョンアップする前に，「1.　インストール前チェックリスト」を参照してください。

次の手順は，ソースのNNMi管理サーバーからターゲットのNNMi管理サーバーにデータをコピーする方法を説明したものです。この手順は，NNMi 12-10がソースのNNMi管理サーバーで実行されていることを前提としています。

nnmbackup.ovplスクリプトを使用して，ソースのNNMi管理サーバーをバックアップする。バックアップファイルにラベルを付ける。

このバックアップを使用するのは移行が失敗した場合だけです。詳細については，nnmbackup.ovplのリファレンスページを参照してください。

「2.　NNMiのインストールとアンインストール」の手順に従って，ソースのNNMi管理サーバー上にNNMi 12-50をインストールする。

NNMi 12-50がソースのNNMi管理サーバー上で正しく動作していることを確認する。

nnmbackup.ovplスクリプトを使用して，NNMi 12-50をソースのNNMi管理サーバー上にバックアップする。このバックアップファイルにラベルを付ける。

データをターゲットのNNMi管理サーバーにコピーしてください。詳細については，nnmbackup.ovplのリファレンスページを参照してください。

「2.　NNMiのインストールとアンインストール」の手順に従って，ターゲットのNNMi管理サーバー上にNNMi 12-50をインストールする。

手順4.からデータを移行するには，ターゲットのNNMi管理サーバーが同じオペレーティングシステムで実行中である必要があります。NNMiでは，別のオペレーティングシステム上で実行中のNNMi管理サーバーへのデータ移行はサポートされていません。

nnmrestore.ovplスクリプトを使用して，NNMiのデータベース情報をターゲットサーバーにコピーする。

詳細については，nnmrestore.ovplのリファレンスページを参照してください。

新規ライセンスを取得し，ターゲットのNNMi管理サーバーにインストールする。

ターゲットのNNMi管理サーバー情報が既存のNNMi管理サーバーから正常に移行されたことを確認する。

24.3　NNMi 12-10からのグローバルマネージャーとリージョナルマネージャーのアップグレード

24.3.1　グローバルネットワーク管理によってサポートされているNNMiのバージョン

NNMi 12-50が実行されているグローバルマネージャーに接続された，NNMi 12-10以前が実行されているリージョナルマネージャーはサポートしていません。グローバルマネージャーとリージョナルマネージャーの両方で，同一バージョンのNNMiを実行する必要があります。

24.3.2　グローバルネットワーク管理のアップグレード手順

グローバルネットワーク管理環境で設定されたNNMi管理サーバーをNNMi 12-50にアップグレードする場合，グローバルマネージャーとリージョナルマネージャー間の接続は，グローバルマネージャーとリージョナルマネージャーの両方がNNMi 12-50にアップグレードされるまで切断されます。そのため，全体のダウンタイムを最小限に抑えるには，すべてのサーバーをほぼ同時にアップグレードすることをお勧めします。

例えば，次の手順でNNMi管理サーバーをアップグレードできます。

リージョナルマネージャーをNNMi 12-50にアップグレードし，正しく動作することを確認する。

証明書のリポジトリをPKCS #12リポジトリに移行していない場合は，アップグレード完了後に，リージョナルマネージャーにて「10.2　アップグレードされたNNMi環境で新しいキーストアーを使用するための設定」の手順に従い，PKCS #12リポジトリに移行してください。

リージョナルマネージャーのアップグレード中，グローバルマネージャーは切断されたままになります。

グローバルマネージャーをNNMi 12-50にアップグレードする。

証明書のリポジトリをPKCS #12リポジトリに移行していない場合は，アップグレード完了後に，グローバルマネージャーにて「10.2　アップグレードされたNNMi環境で新しいキーストアーを使用するための設定」の手順に従い，PKCS #12リポジトリに移行してください。

重要

次の点に注意してください。

アップグレード後，ステータスおよびインシデントへの更新が遅延することがあります。

24.4　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMi 12-50へのアップグレード

24.4.1　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMi 12-10からのアップグレード

NNMiアプリケーションフェイルオーバー設定で実行している12-10のNNMiをアップグレードする場合，次の手順に従ってください。

(1)　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMi 12-50へのアップグレード

アプリケーションフェイルオーバーを設定しているNNMi 管理サーバーをアップグレードするには，次の手順を実行します。

万一に備えて，以降の操作を行う前に，アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーの両方で，nnmconfigexport.ovplスクリプトを実行する。

詳細については，「4.2　ベストプラクティス：既存の設定を保存する」を参照してください。

万一に備えて，以降の操作を行う前に，アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーのNNMiデータをバックアップする。

詳細については，「20.2.2　バックアップ領域」を参照してください。

アクティブNNMi管理サーバーで次の手順を実行する。

nnmclusterの手順が機能するには，NNMiを実行している必要があります。この手順を完了すると，手順7.で示すスタンバイNNMi管理サーバーの起動が速くなります。

a　nnmclusterコマンドを実行します。

b　NNMiに入力を求められたら，「dbsync」と入力し，［Enter］キーを押します。表示される情報に次のメッセージが含まれていることを確認します。

ACTIVE_DB_BACKUP：アクティブNNMi管理サーバーが新しいバックアップを実行しています。

ACTIVE_NNM_RUNNING：アクティブNNMi管理サーバーが，前のメッセージによって示されたバックアップを完了しました。

STANDBY_RECV_DBZIP：スタンバイNNMi管理サーバーは，アクティブNNMi管理サーバーから新しいバックアップを取得しています。

STANDBY_READY：スタンバイNNMi管理サーバーは，アクティブNNMi管理サーバーで障害が発生した場合に実行できる準備が整えられています。

c　exitまたはquitを実行して，手順aで開始したインタラクティブnnmclusterプロセスを停止します。

スタンバイNNMi管理サーバーでnnmcluster -shutdownコマンドを実行する。

スタンバイNNMi管理サーバーのすべてのnnmclusterプロセスをシャットダウンします。

スタンバイNNMi管理サーバーでnnmclusterノードが動作していないことを確認するには，スタンバイNNMi管理サーバーで次の手順を実行する。

a　nnmclusterコマンドを実行します。

b　(SELF)とマークされているもの以外にnnmclusterノード(ローカル)が存在しないことを確認します。1つ以上のリモートノードが存在する場合があります。

c　exitまたはquitを実行して，手順aで開始したインタラクティブnnmclusterプロセスを停止します。

次の手順をスタンバイNNMi管理サーバーで実行し，アプリケーションフェイルオーバーを一時的に無効にする。

a　次のファイルを編集します。

Windows：%NNM_SHARED_CONF%¥props¥nms-cluster.properties

Linux：$NNM_SHARED_CONF/props/nms-cluster.properties

b　com.hp.ov.nms.cluster.nameパラメーターをコメントにします。

c　変更を保存します。

d　次のファイルを編集します。

Windows：%NNM_DB%¥Postgres¥postgresql.conf

Linux：$NNM_DB/Postgres/postgresql.conf

e　次に示すアプリケーションフェイルオーバーの設定内容を削除します。

　・“# The following lines were added by the NNM cluster.”で始まる行

　・”archive_command = ”で始まる行

　・”archive_timeout = ”で始まる行

　・”max_wal_senders = ”で始まる行

　・”archive_mode = ”で始まる行

　・”wal_level = ”で始まる行

　・”hot_standby =”で始まる行

　・”wal_keep_segments = ”で始まる行

　・”listen_addresses = ”で始まる行

f　変更を保存します。

g　次の空ファイルを作成します。

Windows：%NNM_TMP%¥postgresTriggerFile

Linux：$NNM_TMP/postgresTriggerFile

スタンバイNNMi管理サーバーでプロセスを開始してから停止する。

a　スタンバイNNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行します。ovstartコマンドを実行すると，スタンバイNNMi管理サーバーはトランザクションログをアクティブNNMi管理サーバーからインポートします。

b　ovstartコマンドの完了後，ovstatus -vコマンドを実行します。すべてのNNMiサービスで，［実行中］状態が表示されます。

c　スタンバイNNMi管理サーバーでovstopコマンドを実行します。

「2.　NNMiのインストールとアンインストール」およびリリースノートの指示に従い，スタンバイNNMi管理サーバーをNNMi 12-50にアップグレードする。

証明書のリポジトリをPKCS #12リポジトリに移行していない場合は，アップグレード完了後に，以前のスタンバイ NNMi 管理サーバーにて「10.2　アップグレードされたNNMi環境で新しいキーストアーを使用するための設定」の手順に従い，PKCS #12リポジトリに移行してください。

以前のアクティブNNMi管理サーバーがNNMi 12-10以前を実行し，以前のスタンバイNNMi管理サーバーがNNMi 12-50を実行しています。両方のNNMi管理サーバーが個別に動作し，データベースは同期していません。つまり両方のNNMi管理サーバーがネットワークを並行して監視しています。

アップグレードを完了してこの状況を解決するには，以前のアクティブなクラスタノードをNNMi 12-50にアップグレードします。このアップグレードを完了する間，以前のスタンバイノードをオペレータに一時的に使用させてネットワークを監視させます。

この手順の残りの部分では，以前のアクティブなクラスタノードのデータベース情報を維持して，以前のスタンバイノードのデータベース情報を破棄することを想定しています。

以前のアクティブNNMi管理サーバーでnnmcluster -haltコマンドを実行する。

以前のアクティブNNMi管理サーバーでnnmclusterノードが動作していないことを確認するには，以前のアクティブNNMi管理サーバーで次の手順を実行する。

a　nnmclusterコマンドを実行します。

b　(SELF)とマークされているもの以外にnnmclusterノード(ローカル)が存在しないことを確認します。1つ以上のリモートノードが存在する場合があります。

c　exitまたはquitを実行して，手順aで開始したインタラクティブnnmclusterプロセスを停止します。

次の手順を以前のアクティブNNMi管理サーバーで実行し，アプリケーションフェイルオーバーを一時的に無効にする。

a　次のファイルを編集します。

Windows：%NNM_SHARED_CONF%¥props¥nms-cluster.properties

Linux：$NNM_SHARED_CONF/props/nms-cluster.properties

b　com.hp.ov.nms.cluster.nameパラメーターをコメントにします。

c　変更を保存します。

「2.　NNMiのインストールとアンインストール」の指示に従い，以前のアクティブNNMi管理サーバーをNNMi 12-50にアップグレードする。

証明書のリポジトリをPKCS #12リポジトリに移行していない場合は，アップグレード完了後に，以前のアクティブ NNMi 管理サーバーにて「10.2　アップグレードされたNNMi環境で新しいキーストアーを使用するための設定」の手順に従い，PKCS #12リポジトリに移行してください。

2つのサーバーでNNMi 12-50を実行していますが，データベースが同期していないため，まだ個別に動作しています。

以前のアクティブNNMi管理サーバーで次の手順を実行する。

a　ovstopコマンドを実行します。

b　次のファイルを編集します。

Windows：%NNM_SHARED_CONF%¥props¥nms-cluster.properties

Linux：$NNM_SHARED_CONF/props/nms-cluster.properties

c　11-50からアップグレードした場合，com.hp.ov.nms.cluster.nameパラメーターの値を入力します。

　11-50からアップグレードした場合コメントにしたプロパティは保持されません。したがって，クラスタ名は再入力する必要があります。

d　com.hp.ov.nms.cluster.nameパラメーターのコメントを解除します。

e　変更を保存します。

ovstartコマンドまたはnnmcluster -daemonコマンドを以前のアクティブNNMi管理サーバーで実行する。これがアクティブなクラスタノードとなる。

アクティブなクラスタノードを使用してネットワークを監視するように，オペレータに指示する。

以前のスタンバイNNMi管理サーバーは，手順9.から手順13.のメンテナンス中に発生したすべてのデータベースアクティビティを破棄します。

以前のスタンバイNNMi管理サーバーで次の手順を実行する。

a　ovstopコマンドを実行します。

b　次のファイルを編集します。

Windows：%NNM_SHARED_CONF%¥props¥nms-cluster.properties

Linux：$NNM_SHARED_CONF/props/nms-cluster.properties

c　11-50からアップグレードした場合，com.hp.ov.nms.cluster.nameパラメーターの値を入力します。

d　com.hp.ov.nms.cluster.nameパラメーターのコメントを解除します。

e　変更を保存します。

ovstartコマンドまたはnnmcluster -daemonコマンドを以前のスタンバイNNMi管理サーバーで実行する。

このNNMi管理サーバーはスタンバイノードになり，アクティブなクラスタノードからデータベースのコピーを受信します。

(2)　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMi12-50への修正パッチ適用手順

両方のNNMi管理サーバーで同じバージョンとパッチレベルのNNMiを実行している必要があります。アクティブおよびスタンバイのNNMi管理サーバーにパッチを追加するには，次のどちらかの方法を使用します。

アプリケーションフェイルオーバー用にパッチを適用する（アクティブとスタンバイの両方をシャットダウン）

ネットワーク監視が中断されても問題にならない場合は，この手順を使用してください。

アプリケーションフェイルオーバー用にパッチを適用する（1つのアクティブNNMi管理サーバーを保持）

ネットワーク監視の中断を回避する必要がある場合は，この手順を使用してください。

(a)　アプリケーションフェイルオーバー用にパッチを適用する（アクティブとスタンバイの両方をシャットダウン）

この手順を実行すると，パッチプロセス中の一定期間，両方のNNMi管理サーバーが非アクティブになります。アプリケーションフェイルオーバーを設定しているNNMi管理サーバーにパッチを適用するには，次の手順を実行します。

万一に備えて，以降の操作を行う前に，アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーの両方で，nnmconfigexport.ovplスクリプトを実行する。

詳細については，「4.2　ベストプラクティス：既存の設定を保存する」を参照してください。

万一に備えて，以降の操作を行う前に，アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーのNNMiデータをバックアップする。

詳細については，「20.2.2　バックアップ領域」を参照してください。

万一に備えて，アクティブNNMi管理サーバーで，次の手順を実行する。

a　nnmclusterコマンドを実行します。

b　NNMiに入力を求められたら，「dbsync」と入力し，［Enter］キーを押します。表示される情報に次のメッセージが含まれていることを確認します。

ACTIVE_DB_BACKUP：アクティブNNMi管理サーバーが新しいバックアップを実行しています。

ACTIVE_NNM_RUNNING：アクティブNNMi管理サーバーが，前のメッセージによって示されたバックアップを完了しました。

STANDBY_READY：スタンバイNNMi管理サーバーの前のステータスを示します。

STANDBY_RECV_DBZIP：スタンバイNNMi管理サーバーは，アクティブNNMi管理サーバーから新しいバックアップを取得しています。

STANDBY_READY：スタンバイNNMi管理サーバーは，アクティブNNMi管理サーバーで障害が発生した場合に実行できる準備が整えられています。

c　exitまたはquitを実行して，手順aで開始したインタラクティブnnmclusterプロセスを停止します。

アクティブNNMi管理サーバーでnnmcluster -haltコマンドを実行する。

アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーのすべてのnnmclusterプロセスをシャットダウンします。

両方のサーバーでnnmclusterノードが実行していないことを確認するには，アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーの両方で次の手順を実行する。

a　nnmclusterコマンドを実行します。

b　(SELF)とマークされているもの以外にnnmclusterノードが存在しないことを確認します。

c　exitまたはquitを実行して，手順aで開始したインタラクティブnnmclusterプロセスを停止します。

アクティブNNMi管理サーバーで，nms-cluster.propertiesファイルのcom.hp.ov.nms.cluster.nameパラメーターをコメントにする。

a　次のファイルを編集します。

Windows：%NNM_SHARED_CONF%¥props¥nms-cluster.properties

Linux：$NNM_SHARED_CONF/props/nms-cluster.properties

b　com.hp.ov.nms.cluster.nameパラメーターをコメントにします。

c　変更を保存します。

パッチに同梱されているRELEASE.TXTの指示に従い，アクティブNNMi管理サーバーにNNMiパッチを適用する。

アクティブNNMi管理サーバーで，nms-cluster.propertiesファイルのcom.hp.ov.nms.cluster.nameパラメーターのコメントを解除する。

a　次のファイルを編集します。

Windows：%NNM_SHARED_CONF%¥props¥nms-cluster.properties

Linux：$NNM_SHARED_CONF/props/nms-cluster.properties

b　com.hp.ov.nms.cluster.nameパラメーターのコメントを解除します。

c　変更を保存します。

アクティブNNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行する。

NNMiコンソールの［ヘルプ］＞［システム情報］ウィンドウにある［製品］タブで情報を表示し，アクティブNNMi管理サーバーにパッチが正しくインストールされたことを確認する。

nnmcluster -dbsyncコマンドを実行して，新しいバックアップを作成する。

手順6.のa〜cに示されているように，スタンバイNNMi管理サーバーで，nms-cluster.propertiesファイルのcom.hp.ov.nms.cluster.nameパラメーターをコメントにする。

NNMiパッチをスタンバイNNMi管理サーバーに適用する。

手順8.のa〜cに示されているように，スタンバイNNMi管理サーバーで，nms-cluster.propertiesファイルのcom.hp.ov.nms.cluster.nameパラメーターのコメントを解除する。

スタンバイNNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行する。

(b)　アプリケーションフェイルオーバー用にパッチを適用する（1つのアクティブNNMi管理サーバーを保持）

この手順を実行すると，パッチプロセスの間，1つのNNMi管理サーバーが常にアクティブになります。

このプロセスでは，ネットワークが継続的に監視されますが，NNMiでパッチプロセス中に生じたトランザクションログは失われます。

アプリケーションフェイルオーバーを設定しているNNMi管理サーバーにNNMiパッチを適用するには，次の手順を実行します。

万一に備えて，以降の操作を行う前に，アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーの両方で，nnmconfigexport.ovplスクリプトを実行する。

詳細については，「4.2　ベストプラクティス：既存の設定を保存する」を参照してください。

万一に備えて，以降の操作を行う前に，アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーのNNMiデータをバックアップする。

詳細については，「20.2.2　バックアップ領域」を参照してください。

ノードのどれかでnnmclusterコマンドを実行する。

前の手順で2つのデータベースの同期に使用したNNMi管理サーバーでdbsyncを入力する。

dbsyncオプションは，組み込みデータベースを使用するNNMi管理サーバーで機能します。

アクティブNNMi管理サーバーがACTIVE_NNM_RUNNINGに戻り，スタンバイNNMi管理サーバーがSTANDBY_READYに戻るまで待機してから，次に進む。

nnmclusterを終了または中断させる。

次のコマンドをスタンバイNNMi管理サーバーで実行して，スタンバイNNMi管理サーバーのクラスタを停止する。

nnmcluster -shutdown

次のプロセスとサービスが終了しているのを確認してから，次に進む。

postgres
ovjboss

nnmclusterプロセスが終了しているのを確認してから，次に進む。

nnmclusterプロセスが終了していない場合，ほかに方法がなければ，nnmclusterプロセスを手動で強制終了します。

スタンバイNNMi管理サーバーで，次のファイルを編集する。

Windows：%nnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥props¥nms-cluster.properties

Linux：$nnmDataDir/shared/nnm/conf/props/nms-cluster.properties

行の先頭に#を入れてクラスタ名をコメントにして変更を保存する。

#com.hp.ov.nms.cluster.name = NNMicluster

スタンバイNNMi管理サーバーにNNMiパッチをインストールする。

この時点で，スタンバイNNMi管理サーバーはパッチが適用済みで停止中，アクティブNNMi管理サーバーはパッチが未適用で実行中である。

アクティブNNMi管理サーバーを停止し，ただちにスタンバイNNMi管理サーバーを起動してネットワークを監視させます。

アクティブNNMi管理サーバーで次のコマンドを実行して，アクティブNNMi管理サーバーのクラスタをシャットダウンする。

nnmcluster -halt

nnmclusterプロセスの終了を確認する。

数分以内に終了しない場合は，nnmclusterプロセスを手動で終了してください。

スタンバイNNMi管理サーバーで，nms-cluster.propertiesファイルからクラスタ名のコメントを解除する。

次のコマンドをスタンバイNNMi管理サーバーで実行して，スタンバイNNMi管理サーバーのクラスタを起動する。

nnmcluster -daemon

アクティブNNMi管理サーバーにNNMiパッチをインストールする。

この時点で，以前のアクティブNNMi管理サーバーはパッチが適用済みですが，オフラインである。

次の手順を実行して，（スタンバイNNMi管理サーバーとして）クラスタに復帰させます。

a　アクティブNNMi管理サーバーで，nms-cluster.propertiesファイルのエントリのコメントを解除します。

b　次のコマンドを使用して，アクティブNNMi管理サーバーを起動します。

nnmcluster -daemon

進行状況を監視するには，アクティブとスタンバイの両方のNNMi管理サーバーで次のコマンドを実行する。

nnmcluster

以前のアクティブNNMi管理サーバーが，以前のスタンバイNNMi管理サーバーからデータベースの取得を完了するまで待機します。

以前のアクティブNNMi管理サーバーにSTANDBY_READYが表示されたら，以前のアクティブNNMi管理サーバーで次のコマンドを実行する。

nnmcluster -acquire

25　バージョン8以前のNNMとの比較

この章では，バージョン8以前のNNMとNNMiとの重要な違いについて説明します。以前バージョンを使用していた方は，この章を参照しながらNNMiの計画を立てたり設定したりしてください。NNMiを初めてお使いになる方は，この章を読む必要はありません。

25.1　ネットワーク検出

検出は，データベースに追加されているネットワークの要素（デバイス，ノード，およびこれらのコンポーネント）に対して行われます。NNMiでは，「インベントリ検出」とは新しいノードを探し出すことであり，「レイヤー2検出」とは接続性モデリングを指します。

NNMのデフォルトでは，起動すると自身のループバックアドレスをシードとして使用し，直接接続しているネットワークの自動検出を（自身のIPアドレスおよびサブネットマスクに基づいて）開始していました。NNMiでは，最初から管理者制御が可能です。NNMi自動検出では，検出を行う前に，検出領域をIPアドレス範囲に基づいて定義し，少なくとも1つのシードデバイス（通常はルーター）を指定します。

次の図の中央には，NNMiで検出を設定するために使用するツール，ファイルおよびコマンドを示しています。周囲には，NNMのツール，ファイルおよびコマンド等を示しています。

図25‒1　検出の設定要素

25.1.1　検出の重要概念

ここでは，NNMからNNMiへの主な変更点を簡単に説明します。NNMi検出についての詳細は，NNMiヘルプの「ネットワークの検出」を参照してください。

すべての情報を1つのリレーショナルデータベース内に保管します。

設定が容易な統合検出エンジンを使用します。

スパイラル検出プロセスによって，ネットワークに変化が生じた際のトポロジ情報の継続的な更新ができます。定期的な再検出間隔よりトポロジの変化（インベントリとレイヤー2の両方）を，頻繁に検出できます。

すべての検出対象ノードは，管理モード（管理対象，管理除外，またはサービス停止）にかかわらず，ライセンス限度に対してカウントされます。ライセンス限度を超えるノードは検出できません。

自動検出は，NNMiとNNMでは同じ意味を持っていますが，設定アプローチは異なります。

−NNMiでは，自動検出境界を定義し，少なくとも1つのIPアドレスシードを指定してから，検出を実行させます。

−NNMi自動検出では，管理が容易な拡大式モデルを使用します。NNMi自動検出では，指定された境界内のすべてのルーター，スイッチおよびサブネットを見つけ出して管理します。NNMiで検出して管理する追加デバイスタイプを指定します。

メモ

デフォルトでは，SNMP以外のノードは検出されません。

シード検出は，NNMiとNNMでは同じ意味を持っていますが，設定アプローチは異なります。

−NNMiでは，検出シードをユーザーインタフェースで指定します。

−NNMのシードファイルを，NNMiでそのまま使用できます。

−NNMiのnnmloadseeds.ovplコマンドは，NNMのloadhostsコマンドに代わるコマンドです。

NNMi設定ポーリング（nnmconfigpoll.ovpl）は，デバイス設定情報を決定するためのNNMのデマンドポーリング（nmdemandpoll）に代わるものです。

25.2　ステータス監視

ステータス監視を行うことによって，故障が起こり得るデバイスやコンポーネントに関して，最新のネットワークを可視化できます。ある構成要素のポーリングに失敗すると，NNMiは原因を調査して，根本原因アラームをインシデントブラウザに送出します。

次の図の中央に，ステータス監視を設定するために使用するツール，ファイルおよびコマンドを示しています。周囲には，NNMのツール，ファイルおよびコマンドなどを示しています。

図25‒2　監視の設定要素

25.2.1　ステータス監視の重要概念

ここでは，NNMからNNMiへの主な変更点を簡単に説明します。NNMiステータス監視に関する詳細は，NNMiヘルプの「ネットワークの稼働状態をモニタリングする」を参照してください。

設定は，ユーザーインタフェースを通じて完了します。

NNMiノードグループおよびインタフェースグループは，トポロジフィルタに代わるものです。

−グループは，定義済みの属性でだけフィルタリングできます。

−グループをブール演算子で連結できません。

−ノードグループは，sysObjectIdワイルドカードを使用する代わりにデバイスフィルターを使用します。

−インタフェースグループを，ホストするノードのグループおよびインタフェースタイプに基づいて制限できます。

広範な制御機能によって，不要なインタフェースの除外が容易です。

監視設定は，（1）インタフェースの設定，（2）ノードの設定，（3）デフォルト設定のように，固有性の高いものから一般性的なものへ，順に適合します。

監視の動作をシステム全体で変更するには，すべての設定を全レベルで変更します。

NNMiのステータスポーリング（［アクション］＞［ポーリング］＞［ステータスのポーリング］またはnnmstatuspoll.ovpl）は，デバイスのステータスを判定するためのNNMのデマンドポーリング（nmdemandpoll）に代わるものです。

デフォルトでは，NNMiがポーリングするインタフェースは，レイヤー2接続を通じて別の既知のインタフェースに接続しているインタフェースだけです。接続していないインタフェースのポーリングとIPアドレスをホストしているインタフェースのポーリングを有効にできます。

25.3　イベント監視のカスタマイズ

NNMiにはインシデントビューという1つの中心となる場所があり，そこで管理イベント，およびSNMPトラップを見ることができます。どのSNMPトラップをインシデントとして表示するかを制御してください。

次の図の中央に，NNMiでのイベント監視を設定するために使用するツール，ファイルおよびコマンドを示しています。周囲には，NNMのツール，ファイルおよびコマンドなどを示しています。

図25‒3　イベント監視の設定要素

25.3.1　イベント監視の重要概念

ここでは，NNMからNNMiへの主な変更点を簡単に説明します。NNMiインシデントに関する詳細は，NNMiヘルプの「インシデントを設定する」を参照してください。

イベントサブシステムがプロセス間通信で使用されていません。また，イベントのボリュームが大きく削減されています。管理者は，それぞれのIPCメッセージを表示するかログするかを設定する必要がなくなりました。

受信設定したトラップだけを受信します。設定されていないトラップは，フィルタリングされてイベントパイプラインから除かれます。

受信するすべてのトラップを表示します。

NNMiイベントサブシステムプロセスのトラップフィルタは，［インシデントの設定］フォームでの選択内容に基づいて設定されます。

NNMiのnnmincidentcfg.ovplコマンドは，指定されたMIBモジュールのトラップ定義だけをロードします。

イベントパイプラインで生じるペアワイズ，レート，および重複削除の相関を提供します（NNMiには，イベント相関システム（ECS）は含まれません）。

インシデントのライフサイクルで生じるアクションを設定できます。あらゆるスクリプト，実行ファイル，またはJythonアクションをアクションとすることができます。

26　バージョン8以前のNNMからの移行

この章では，NNMからNNMiへの基本移行方法について説明します。この方法は，多くのユーザーに役立ちます。この章では，高度な移行のトピックまたはカスタマイズについては説明しません。

26.1　製品命名規約および移行に必要な前提知識

この章では，次の製品命名規約を使用します。

NNMは，バージョン8以前のNNMのことです。

NNMiは，バージョン9以降のNNMiのことです。

この章では，次の知識があることを前提としています。

「2.　NNMiのインストールとアンインストール」の指示に従ってNNMiをインストール済みである。

NNMiヘルプとこのマニュアルの導入情報に説明してある概念，およびNNMi機能を全般的に理解している。

NNMiコンソールの使用法を理解している。

26.2　移行手順

26.2.1　新しいNNMシステム

NNMは，ソフトウェアの数世代にわたり，さまざまなネットワーク環境で使用されてきました。ルーター中心の世界でバージョン5以前のNNMからのユーザーは，現在のネットワーク構造には実際には適合しない，大きな荷物を抱えているでしょう。NNMシステムが2年以上前のものである場合は，この機会を利用して新しいシステムを開始することをお勧めします。現在のネットワークをどのように管理するか改めて評価することで，NNMと比較して，オーバーヘッドの大幅な削減と，操作の効率化を実現する可能性があります。

NNMiを新たにインストールして使用し始める場合は，「2.　NNMiのインストールとアンインストール」の指示に従ってNNMiをインストールしてください。次に，このマニュアルのほかの章に説明してある導入作業を検討してください。その場合は，この章を読む必要はありません。

26.2.2　フェーズを分けて移行する

組織によっては，新規に構築するより，フェーズに分けた移行作業の方が，うまく機能する場合があります。このような組織では，新しいNNMiシステムで，既存のNNMシステムを完全に再現し，置き換えることを必要とするでしょう。移行の方法は多数ありますが，次のフェーズをお勧めします。

「26.3　フェーズ1：SNMP情報を移行する」

使用中の環境のSNMPアクセス情報でNNMiを設定します。

「26.4　フェーズ2：検出を移行する」

NNMがオブジェクトを（自動）検出したのと似たような方法で，NNMが検出したオブジェクトをNNMiが検出するように設定します。

「26.5　フェーズ3：ステータスモニタリングを移行する」

使用中の環境に最も適切なステータスポーリング間隔とプロトコルを設定します。

「26.6　フェーズ4：イベント設定とイベント削減を移行する」

NNMで設定したように，イベントの重要度，カテゴリ，メッセージを表示し，自動アクションを実行するようにNNMiを設定します。また，重複削除，レートのカウント，PairWiseのキャンセルも設定する必要があるかもしれません。

フェーズ5：グラフィカルな視覚化を移行

NNMのロケーションサブマップ，インターネットサブマップおよびセグメントサブマップの階層構造をNNMiのノードグループの設定として移行します。移行方法については，リリースノートを参照してください。

「表26‒1　移行の範囲」に，移行範囲について，最もシンプルな方法と，最も詳細で綿密な方法の概要を示します。

最もシンプルな方法では，環境に特有の情報はNNMからインポートし，そのほかの設定は，NNMから改善されたNNMiのデフォルト値を使用します。

最も詳細で綿密な方法としては，NNM設定を詳しく調べ，この設定をNNMiで再現します。

この章の残りの部分では，NNMの設定をNNMiに移行するプロセスを，順番に説明していきます。次に示す「NNMから収集」，「NNMiで再現」などの見出しは，特定の手順が移行プロセスのどの作業に当てはまるか示しています。

「NNMから収集」は，NNM管理ステーションで行う作業を示します。

「NNMiで再現」は，NNMi管理サーバーで行う作業を示します。

「NNMiでの強化」は，追加項目として，NNMi管理サーバーで行う作業を示します。移行プロセスの間，またはそのあといつでも強化できます。

幾つかのポイントでは，作業の難易度に応じて複数の方法を用意しています。

表26‒1　移行の範囲

フェーズ

最もシンプルな方法

最も詳細で綿密な方法

SNMP情報

現在使用中のコミュニティ文字列をすべてエクスポートします。

これらのコミュニティ文字列をNNMiにインポートします。NNMiがどのコミュニティ文字列がどのノードに一致するかを判断します。

現在使用中のコミュニティ文字列をすべてエクスポートします。

エクスポートしたデータファイルを修正し，特定ノードのコミュニティ文字列としてNNMiにインポートします。

検出

検出された全ノードのリストをエクスポートします。

データファイルを変更し，ファイルの内容を，自動検出ルールのないシードとしてNNMiにインポートします。

NNMとnetmonがノードを検出する方法（シード，ロードホスト，フィルタ，そのほかのツール）を特定します。

シードおよび自動検出ルールを使用して，NNMiで可能な限り厳密にこの方法を再現します。

ステータスモニタリング

NNMiのデフォルト値は，ほとんどのユーザー要件に合うように改善されます。このデフォルト値を大幅に変更する必要はないので，改善されたデフォルト値で操作を開始します。

ノードの各グループについて，どのようなポーリング間隔とポーリングポリシーが，NNMおよびnetmonで使用されているかを正確に調べます。

ポーリング間隔とポーリングポリシーを再現するように，NNMiのノードグループとインタフェースグループを作成します。

イベント設定とイベント削減

NNMiのデフォルト設定で開始します。

管理対象デバイスのカスタムトラップの定義を追加します。

必要に応じて，自動処理を追加します。

トラップとイベントの種類ごとに，何のNNMカスタマイズが行われたかを正確に調べます。

NNMiシステム上で，一致するそれぞれのトラップとイベントの種類をカスタマイズします。

26.3　フェーズ1：SNMP情報を移行する

管理対象デバイスとの通信を確立するためにNNMiが使うSNMPコミュニティ文字列情報を移行します。

NNMの設定に，名前解決から除外するIPアドレスまたはホスト名がある場合は，その情報をNNMiに移行します。

使用中のネットワークのカスタムデバイス用にNNMiデバイスプロファイルをカスタマイズします。

26.3.1　SNMPアクセスを設定する

NNMi検出は，管理対象ノードの設定と接続に関する個別の情報を収集するため，それらノードに対するSNMPアクセスが必要です。SNMPは，ノードおよびそれに含まれるオブジェクトの稼働状態にアクセスするために，ステータスモニタリングの間も使用されます。

メモ

NNMは，一致する領域の設定にリストされた順序で，コミュニティ文字列を1つずつ試してみて，利用可能なことを確認できた最初のコミュニティ文字列を使います。NNMiは，設定されたすべてのコミュニティ文字列を並行して試し，利用可能なことを確認できた最初のコミュニティ文字列を使います。利用可能な値が複数ある場合は，最も適したコミュニティ文字列を設定してください。

NNM管理ステーションには，使用中の環境の機器にSNMPがアクセスするための設定情報があります。

NNM SNMP設定をエクスポートするには，次の操作の1つを実行する。

ユーザーインタフェースを開き，［オプション］＞［SNMP設定］を選択し，［エクスポート］をクリックします。ターゲットのファイル名にsnmpout.txtを指定します。

次のコマンドを実行します。

xnmsnmpconf -export > snmpout.txt

NNM SNMP情報の例

出力は次の例のようなものになります。

10.2.126.75:public:*::::::

mytest57.mycorp.net:public:*::::::

127.0.0.1:public:*::::::

10.97.233.209:mycommstr:*::::::

mpls2950.mycorp.net:mycommstr:*::::::

mplsce04.mycorp.net:mycommstr:*::::::

*.*.*.*:mycommstr:*:8:2:900:::

ターゲットファイルには，コロンで区切られた次のフィールドがあります。

target:community:proxy（*はプロキシでないことを示す）:timeout（1/10秒単位）:retries:poll interval（秒単位）:port:set-community:

値の詳細情報を知るには次のコマンドを使います（ただし，インポートでは使わないでください）。

xnmsnmpconf -export -verbose

ovsnmp.confファイルフォーマットの詳細は，ovsnmp.confのリファレンスページを参照してください。

次のファイルで，設定されたコミュニティ文字列を確認する。

Windows：%OV_CONF%¥netmon.cmstr

Linux：$OV_CONF/netmon.cmstr

コミュニティ文字列をNNMiに入力する方法を選択します。これらの各方法は，「NNMから収集」の手順1.で作成したsnmpout.txtファイルの一意のコミュニティ文字列リストから開始します。

メモ

［SNMPプロキシシステム］と［設定コミュニティ名］の設定エリアは移行できません。

(1)　シンプルな方法

最もシンプルな方法としては，NNMコミュニティ文字列をすべて入力し，各デバイスに使うSNMPコミュニティ文字列をNNMiが解決できるようにします。コミュニティ文字列の検出はデフォルトで有効です。この機能によって迅速に移行できます。

ネットワークオペレーティングセンター（NOC）に，NNMiの最初の検出の間，認証エラーが発生することを予測するように通知する。

NOCの担当者は，その間，これらの認証エラーを無視できます。

次の操作のうち1つを実行する。

NNMiが使うフォーマットと一致するようにsnmpout.txtを変更します。次に，NNMiを使ってこれらの値をロードします。

snmpout.txtファイルをサンプルとして使用し，NNMiの入力ファイルを手作業で構築します。次に，NNMiを使ってこれらの値をロードします。

次の手順で，値をNNMiコンソールに入力します。

a　snmpout.txtファイルの一意のコミュニティ文字列値のリストを調べます。

−Windows：Excelでsnmpout.txtファイルを開きます。データ行を選択してから，コラムBでソートします。

この例の場合は，次の2つの一意のコミュニティ文字列について考えます。

public

mycommstr

−Linux：次のコマンドを実行します。

cut -f 2 -d ':' < snmpout.txt | sort -u

b　NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［通信の設定］を選択します。［デフォルトのSNMPv1/v2 コミュニティ文字列］タブに一意の値をすべて入力します。

c　タイムアウト，リトライ数，およびポートを設定します。

(2)　修正したシンプルな方法

使用されるIP領域ごとのコミュニティ文字列をまとめます。領域ごとの値をNNMiコンソールで入力し，NNMiが各デバイスに使用するSNMPコミュニティ文字列を決定するようにします。前述のシンプルな方法よりも認証の失敗は少なくなります。

snmpout.txtファイルで，NNMが使っているIP領域ごとの一意の値のリストを調べる。

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［通信の設定］を選択する。

IP領域を作成してから，領域ごとにコミュニティ文字列を入力します。

タイムアウト，リトライ数，およびポートを設定する。

(3)　自動化された方法

snmpout.txtファイルをnnmcommload.ovplコマンドに必要なフォーマットに変換してから，各デバイスで使用中の個別のコミュニティ文字列をロードします。

NNMiツールで使えるようsnmpout.txtファイルを適合させるには，次の方法のうち1つを実行する。

エディタを使ってNNMiに適切なファイルを作成します。結果は次のようなものになります。

10.2.126.75,public

mytest57.mycorp.net,public

127.0.0.1,public

10.97.233.209,mycommstr

mpls2950.mycorp.net,mycommstr

mplsce04.mycorp.net,mycommstr

Linuxだけ：次のコマンドを実行します。

awk 'BEGIN {FS = ":" };{printf"%s,%s¥n",$1,$2 }' ¥ <snmpout.txt> mysnmp.txt

このコマンドはファイル内の個別のノードの設定にだけ有効です。範囲またはワイルドカードの設定は，手作業で削除します。

次のコマンドを実行する。

nnmcommload.ovpl -u username -p password -file mysnmp.txt

NNMiコンソールで，デフォルトのコミュニティ文字列，およびIP範囲用のコミュニティ文字列を設定する。

NNMiコンソールで，タイムアウト，リトライ数，ポートをすべて設定する。

(4)　NNMiコンソールからの方法

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［通信の設定］を選択します。

snmpout.txtファイルの設定された値を再現します。

次の情報を使って，NNMiの通信アクセス設定を強化します。

ホスト名ワイルドカード（IP範囲より環境によく適合する場合）

グローバルデフォルト，IP範囲，および特定のノードに対するICMPタイムアウトとリトライ数

ネットワークの特定のエリアへのSNMPまたはICMPのアクセスを有効化または無効化

特定のノードについて優先される管理アドレス

メモ

NNMは，管理アドレスを選択するとき，最も小さいループバックアドレスを選択します。NNMiも最も小さいループバックアドレスを選択します。

26.3.2　名前解決を制限する

DNS（またはほかの名前解決）サービスの制限がわかっている場合は，NNMとNNMiにこれらのデバイスのルックアップを避けるよう指示できます。この作業がシステムに該当しない場合は，「26.3.1　SNMPアクセスを設定する」に進んでください。

次のファイルを確認し，NNMが「アドレスからホスト名への名前解決」から除外するアドレスを特定する。

Windows：%OV_CONF%¥ipnolookup.conf

Linux：$OV_CONF/ipnolookup.conf

次のコマンドを実行し，NNMが「名前からアドレスへの名前解決」から除外するホスト名を調べる。

snmpnolookupconf dumpCache > snmpnolookup.out

アドレスを手順1.から次のファイルに追加する。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥ipnolookup.conf

Linux：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/ipnolookup.conf

ホスト名を手順2.から次のファイルに追加する。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥hostnolookup.conf

Linux：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/hostnolookup.conf

これらの設定ファイルのフォーマットについては，ipnolookup.confとhostnolookup.confのリファレンスページを参照してください。

NNMiは検出の間だけルックアップを実行します。NNM非ルックアップ設定をNNMiで再現すると，スパイラル検出の動作が自動的に改善されます。

NNMiでは，表示する名前ラベルに，DNSホスト名，IPアドレス，またはMIB II sysNameのどれかを選択して使用できる。次の手順で設定する。

a　NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースを開きます。

b　［検出］＞［検出の設定］を選択します。

c　［ノード名の解決］エリアでノード名優先を設定します。

26.3.3　デバイスプロファイルをカスタマイズする

NNMは，デバイスへのSNMP通信によって，幾つかの設定情報を直接収集します。また，デバイスのシステムオブジェクトID（sysObjectID）から導出される情報もあります。

sysObjectIDからNNMiの属性へのマッピングは，デバイスプロファイルを使って行われます。デバイスプロファイルは，モニタリング用にノードをグループにまとめたり，表示用にノードをフィルタしたり，検出のメンテナンス用にノードをカテゴリにまとめたりするときに使用されます。

次の設定エリアは移行できません。

カスタマイズしたシンボル

カスタマイズしたデータベースフィールドとデフォルト値

メモ

NNMiは，デフォルトで多数のデバイスプロファイルを用意しており，インストール後から使用できます。また，NNMiでデバイスを検出したあと，不足しているデバイスプロファイルがある場合は，新規に追加できます。デバイスプロファイルの移行はオプションであり，実施しなければならないものではありません。

なお，デバイスプロファイルをNNMの設定とできる限り合わせたい場合は，次の手順を実行してNNMiにデバイスプロファイルを追加してください。

使用されているNNMのバージョンについて，OIDファイルのカスタマイズを特定する。

NNM 07-10以前はファイルoid_to_sym，oid_to_type，HPoid2typeを使って，システムのsysObjectIDをデータベース属性と表示するシンボルにマッピングしています。

NNM 08-00以降は，oid_to_symファイルがoid_to_sym_regディレクトリ構造に置き換えられています。

NNMiは，既知のシステムオブジェクトIDについて，事前に設定した多数のデバイスプロファイルを提供しているので，必要なデバイスプロファイルをすぐに利用できます。最もシンプルな方法では，検出プロセスを開始し，結果を確認し，必要な場合だけ変更を行います。

NNMiコンソールでは，［設定］ワークスペースから［デバイスのプロファイル］を選択する。

カスタマイズした値ごとにsysObjectIDでエントリを見つけます。

必要に応じてデバイスプロファイル設定を更新する。

NNMiが提供しているエントリについては，設定されている値がNNMでの属性と一致することを確認します。

NNMiが提供していないエントリについては，sysObjectID用に新しいデバイスプロファイルを作成します。

最初の検出のあと，ノードインベントリで，［デバイスのプロファイル］列をソートして，［<No Device Profile>］であるノードを見つける。

［<No Device Profile>］というプロファイルタイプは，sysObjectIDがNNMiでまだ設定されていないことを示しています。NNMiは，［<No Device Profile>］のノードにデフォルトのモニタリング設定を適用します。また，これらのノードはフィルタが困難です。

NNMiデータベース内のすべてのsysObjectIDに対してデバイスプロファイルが定義されるように，新しいデバイスプロファイルを構築できます。

26.4　フェーズ2：検出を移行する

検出のスケジュールと設定を移行します。NNMiスパイラル検出は，1つまたは複数の検出シードを保存すると直ちに開始します。

重要

ネットワーク環境向けの適切なコミュニティ文字列を使用するようNNMiを設定してから検出を開始します。

NNMiで最初の検出が終了したあとに，NNMで手動で設定したデバイス間の接続を移行します。

26.4.1　検出のスケジュールを設定する

NNM検出プロセスは独立して実行できます。検出をNNMiに移行するには，NNMがノードを検出する間隔を転送するだけで十分です。

次のスケジュール設定エリアはNNMiでは使用されなくなっており，移行できません。

コネクタデバイスのトポロジのチェック。現在は，NNMiが変更の可能性を示すトリガーを見つけるたびに，トポロジチェックが自動的に行われるようになりました。

設定チェック。NNMiでは，設定チェックはスケジュールされた検出の時点，またはさまざまなトリガーによって行われるようになりました。

レイヤー2（拡張トポロジ）検出動作。NNMiは，各デバイスを見つけたときにレイヤー2検出を実行するので，この動作を別にスケジュールする必要はありません。

検出ポーリング間隔の自動調整。

NNMがいつ再検出を実施しているか特定する。

a　ユーザーインタフェースで，［オプション］＞［ネットワークポーリング設定］を選択します。

b　［IP検出］ページで，［検出ポーリング周期］ボックスを確認します。

−固定間隔を使っている場合は，NNMiで設定するために，その値を控えてください。

−NNMで自動調整間隔を使っている場合，NNMは最大24時間待機します。NNMiでは，デフォルト値である24時間のままにしておくこともできますし，新しい値を選択することもできます。

−自動検出が有効になっていない場合は，［一般］ページの［設定チェックを実行］の周期を調べ，NNMiで設定するために，その値を書き留めてください。

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［検出］＞［検出の設定］を選択し，［再検出周期］を手順1.で決定した値に設定する。

ほかの設定更新はすべて自動的に追加されていくので，NNMよりも設定が簡単で，検出が効率的です。

26.4.2　検出方法を選択する

NNMi検出に，次のどのモデルを使うか決定します。

自動検出ルールなしのシード検出。この種類の検出では，管理者が必要なノードだけをシードに追加するので，検出されるノードを制限できます。次の操作だけを実施してください。

−「26.4.4　シード検出を追加する」

シードと自動検出ルールに基づいた自動検出。次の両方の操作を実施してください。

−「26.4.3　自動検出ルールを設定する」

−「26.4.4　シード検出を追加する」

NNMi検出方法の間の違いについては，NNMiヘルプの「検出のアプローチを決定する」を参照してください。

メモ

NNMのライセンスは，管理下にあるノード数に基づいて判断されます（ステータスをモニタリングされるノード）。NNMiのライセンスは，検出されたトポロジに配置されたノード数に基づいて判断されます（モニタリングされるノードとモニタリングされないノード）。

この違いがあるので，検出ノード数を少なくしようとする人もいるでしょうが，モニタリングされないノードをデータベースに入れると利点もあります。

例

デバイスの管理を担当しない場合でも，サービスプロバイダのアクセスルーター，およびそれへの接続を表示できます。

ステータスモニタリングアルゴリズムはデータベースに表示される接続に基づいています。リンクの他端のデバイスがデータベースにないインタフェースは，デフォルトでモニタリングされません。ステータスモニタリング設定でデフォルトを書き換えることもできますし，そのデバイスを検出することもできます。どちらを選択するかは，ご使用の環境についてどこに関心を置くかによって決まります。詳細については，「7.2.4　監視されないノードへのインタフェース」を参照してください。

26.4.3　自動検出ルールを設定する

NNMi検出設定は，NNMiの管理対象について考える良い機会です。NNMの検出設定とフィルタの変換を行う前に，現在のネットワーク環境を考察し，NNMiトポロジに組み込むものについて考えてください。

直接変換を行いたい場合，NNMi検出ルールにはNNMの次の2つのタスクセットが含まれています。検出のスコープの拡大，およびスコープ内で検出されるオブジェクトの制限です。

メモ

NNMi設定の場合，検出を拡大または制限する全ルールを定義してから，検出プロセスを開始するシードを入力することが重要です。

次のスケジュール設定エリアはNNMiでは使用されなくなっており，移行できません。

WindowsからのIPX検出

ライセンスの制限を超える検出

レイヤー2オブジェクトの検出の無効化（NNMiについては常に有効）

IPアドレスとsysObjectID（およびその派生物）以外の属性のフィルタによる検出の除外

CDPプロトコルエリア（統合ポート，vlanなど）に基づいたレイヤー2検出の制限

拡張トポロジゾーンの設定。NNMiのスパイラル検出には該当しなくなっています。

(1)　スパイラル検出の設定

NNMiには，NNMiでスパイラル検出を設定する次の2つの方法があります。ノードの手動でのロード（例えば，ホストファイルから），および自動検出ルールの使用です。

(a)　ノードの手動でのロード

NNMで，loadhostsコマンドに入力した内容を含むファイルを見つける。

このファイルには，各ノードのIPアドレスとホスト名，さらに指定されている場合はサブネットマスクがリストされています。

NNM loadhostsの例

loadhostsコマンドのファイルの例は次のとおりです。

10.2.32.201 lnt04.mycorp.net # comment

10.2.32.202 lnt07.mycorp.net # comment

10.2.32.203 lnt03.mycorp.net # comment

10.2.32.204 lnt02.mycorp.net

10.2.32.205 lnt05.mycorp.net

NNMiでは，NNM loadhostsコマンドと同じ方法で検出シードを使用できる。

これを行うには，-fオプションとシードファイルを指定して，nnmloadseeds.ovplコマンドを使用します。

メモ

シードをNNMiに設定する前に，すべてのコミュニティ文字列の設定を完了してください。

検出の結果をNNM loadhostsと同じにするには，NNMiで設定されている自動検出ルールを無効にします。自動検出ルールを無効にするには，次の1つを実行します。

［検出の設定］フォームからルールを削除します。

［自動検出ルール］フォームで，［マッチングノードの検出］チェックボックスをオフにします。

NNMiのシードファイルのフォーマットでは，行ごとにIPアドレスまたはノード名（任意でコメント付き）があります。詳細は，nnmloadseeds.ovplリファレンスページを参照してください。

NNMiシードファイルの例

次の例に，NNM loadhostsコマンドおよびホストファイルと同じ機能のNNMiシードファイルを示します。

10.2.32.201 # comment

10.2.32.202 # comment

lnt03.mycorp.net # comment

lnt02.mycorp.net

10.2.32.205

ヒント

NNMiでは，管理アドレスとしてループバックアドレスが必ず優先されます。ループバックアドレスを使わない場合，NNMiでは，管理アドレスとしてシードアドレスがおそらく使われます（必ずではありません）。したがって，優先されるIPアドレスの書かれたhostsファイルをコピーするのが良いやり方です。ホスト名を使う場合は，DNSが優先管理アドレスとして解決することを確認します。しかし，NNMiが管理アドレスとしてこのアドレスを使うことが保証されるわけではありません。管理アドレス選択の詳細は，NNMiヘルプの「検出ノード名の選択」を参照してください。

(b)　自動検出ルールの使用

NNMに検出フィルタが使われたかどうかを調べる。

NNMでは，1つの検出フィルタが検出のスコープ全体に適用されます。

a　NNMユーザーインタフェースを開きます。

b　［オプション］＞［ネットワークポーリング設定］を選択します。

c　［全般］ページで［検出フィルタを使用］チェックボックスを確認し，オンの場合は使用中の検出ファイルを書き留めてください。フィルタが使用されていない場合は「26.4.4　シード検出を追加する」を続けます。

d　次のファイル内で検出フィルタを見つけます。

Windows：%OV_CONF%¥C¥filters

Linux：$OV_CONF/C/filters

ロジックを注意深く確認します。NNMiでは，IPアドレスの範囲とシステムオブジェクトIDの範囲をフィルタできます。ホスト名のワイルドカードからIP範囲への変換や，ベンダー名からシステムオブジェクトID範囲への変換のように，移行できるオブジェクトもあります。

NNM検出フィルタの例

次の例に，NNMフィルタを示します。例えば，ルーター，ブリッジ，Nokia_Firewalls，NetBotz，NetsNSegsです。NetBotzファイアウォールとNokiaファイアウォールはsysObjectIDで定義されます。

Nokia_Firewalls "Nokia Firewalls"

{ ( isNode && ( "SNMP sysObjectID" ~ .1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.1 ) ) ||

( isNode && ( "SNMP sysObjectID" ~ .1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.9 ) ) ||

( isNode && ( "SNMP sysObjectID" ~ .1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.10 ) ) ||

( isNode && ( "SNMP sysObjectID" ~ .1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.10.11 ) ) ||

( isNode && ( "SNMP sysObjectID" ~ .1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.10.12 ) ) ||

( isNode && ( "SNMP sysObjectID" ~ .1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.138 ) ) }

NetBotz "NetBotz"

{ isNode && ( "SNMP sysObjectID" ~ .1.3.6.1.4.1.5528.* ) }

My_NetInfrastructure "My Network Infrastructure"

{ Routers || Bridges || Nokia_Firewalls || NetBotz || NetsNSegs }

NNMiコンソールから，検出フィルタを入力する。

NNMi検出フィルタエントリの例

例えば，「自動検出ルールの使用」の手順１.の「NNM検出フィルタの例」に示すNNMフィルタをNNMiに移行するには，次の3つの自動検出ルールを定義します。1つのルールはNokiaファイアウォール用，1つのルールはNetBotzデバイス用，最後の1つのルールはルーターとスイッチ用です（NNM 08-00以降のBridgeと同じ）。NNMiでは，NetsNSegsは不要です。この例の場合，検出されるネットワークの範囲は10.*.*.* と仮定します。

a　Nokiaファイアウォールの場合，ルール名（Nokia_Firewalls）を入力してから，ネットワークIP範囲10.*.*.* を入力します。

b　各sysObjectIDを入力し（先頭のピリオドは入力しません），次に［SNMPデバイスの検出］チェックボックスをオンにします（デフォルトでは，NNMiはスイッチとルーターだけを検出します。これらのデバイスはスイッチまたはルーターとマークされていないこともあるので，sysObjectIDsを指定するときに［SNMPデバイスの検出］チェックボックスをオンにします）。

c　NetBotzルールを入力します。ここでもIP範囲の設定が必要です。このルールではNNM .1.3.6.1.4.1.5528.*.にワイルドカードを使います。NNMiでは，アスタリスク（*）は黙示的なので，不要です。

d　最後のルールはスイッチとルーター用です。NNMiはデフォルトでこれらのデバイスを検出するので，オブジェクトID（OID）は指定しないでください。IP範囲だけを指定する必要があります。

26.4.4　シード検出を追加する

次のコマンドを実行して，NNMデータベース内のデバイスの正確なリストを調べる。

ovtopodump > topology.out

NNMからtopology.out（エクスポート）ファイルをコピーおよび編集する。またはNNMiにインポートするために，ファイルにエントリを再入力する。

新しいファイルでは，行ごとにIPアドレスまたはホスト名を記載してください。NNMiがサブネットマスクを自動的に決定するので，サブネットマスクを指定する必要はありません。

10.2.32.201 # comment
10.2.32.202 # comment
lnt03.mycorp.net  # comment
lnt02.mycorp.net
10.2.32.205

メモ

この代わりに，NNMiコンソールを使ってノードのリストを追加することもできます。

次のコマンドを実行する。

nnmloadseeds.ovpl -f newSeedfile

詳細は，nnmloadseeds.ovplのリファレンスページを参照してください。

NNMiは，これらのシードと関連づけられたデバイスの検出を直ちに開始し，既存のデバイスプロファイル（およびステータスモニタリング用のノードグループなど，ノードグループ）を実装します。NNMiスパイラル検出は継続します。検出シードの結果を知る方法については，「3.3.3　検出の進行状況を確認する」を参照してください。

26.5　フェーズ3：ステータスモニタリングを移行する

NNMでは，netmonプロセスがステータスモニタリングを実行します。

netmonプロセスは，デバイス（インタフェースを含むノードなど）をモデル化し，おもにノードレベルでポーリングパラメーターを適用します。

NNMiでは，ノード，インタフェース，またはアドレスのレベルでポーリングパラメーターを適用できます。

26.5.1　ポーリング間隔を設定する

NNM netmonポーリングプロセス

NNMユーザーインタフェースからポーリング間隔を取得します。

NNMiポーリングプロセス

NNMiステータスモニタリング設定はノードのグループまたはインタフェースのグループ（またはその両方）に基づいています。

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［モニタリング］＞［モニタリングの設定］を選択します。［ノードの設定］タブを選択してから，グループについて［障害のポーリング間隔］を設定します。

26.5.2　ポーリングプロトコルを選択する

NNM netmonポーリングプロセス

デフォルトで，netmonプロセスはICMPを使用して各アドレスをポーリングします（各アドレスはインタフェースと同一視されます）。netmonプロセスがデバイスによっては，ICMPでなくSNMPを使うようにNNMを設定することもできます（両方を使うことはありません）。SNMPを使っているエリアがあるかどうか調べるには，次のファイルを確認します。

Windows：%OV_CONF%¥netmon.snmpStatus

Linux：$OV_CONF/netmon.snmpStatus

NNMiポーリングプロセス

NNMiでは，ノードとインタフェースの集合はノードグループとインタフェースグループとして定義します。ポーリング方針は［モニタリングの設定］フォームでノードグループとインタフェースグループに適用されます。

NNMiポーリング設定の例

例えば，（SNMPとpingを使って）VOIPルーターの集合にポーリングを設定するには，次の手順に従います。

［ノードグループ］フォームを使って，VOIPルーターを識別するノードグループを作成する。このフォームを保存し，閉じる。

［モニタリングの設定］フォームで，次のように，新しいノードの設定を追加する。

順序づけの値を指定してから，次のように，［ノード］フィールドの［クイック検索］を選択する。

次のように，モニタリング設定用のノードグループを選択する。

次のように，［IPアドレス障害ポーリングを有効にする］チェックボックスをオンにする。フォームを保存し，閉じる。

26.5.3　重要なノードを設定する

デフォルトで，NNMiには重要なノード用のノードグループがあります。

重要ノードが故障または到達できない場合，NNMiは，ノードステータスが危険域であると表示し，NodeDownインシデントを生成します。

NNM netmonポーリングプロセス

NNMは重要なノード用の設定はありません。NNMiに新しい重要なノードの設定を作成できます。

NNMiポーリングプロセス

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［オブジェクトグループ］＞［ノードグループ］を選択する。

［重要なノード］ノードグループを開く。

次のように，ホスト名ワイルドカード，デバイスフィルター，または特定のノードごとに，重要ノードをグループに追加する。

a　デバイスフィルターを追加します。

b　特定のノードを追加します。フォームを保存し，閉じます。

26.5.4　ステータスポーリングからオブジェクトを除外する

NNMでは，ノードまたはインタフェースがモニタリングされるのを停止する（UNMANAGED（管理対象外）状態に設定する）ほとんどのアクティビティは，NNMユーザーインタフェースによって手動で設定します。

NNMiはオブジェクトを管理対象外にするプロセスを簡単にします。新しい運用のデフォルトを，手動で実行していたものと一致させることはできます（例えば，アップリンクだけポーリングするなど）。しかし，ノードグループとインタフェースグループを使って設定を管理すれば，設定の自動更新が簡単になります。

ノードまたはインタフェースをNot Managed（管理対象外）とマークする必要がある場合もあります。次のように，個別のノードの管理モードを［ノード］フォームで設定できます。

次のように，個別のインタフェースの管理モードを［インタフェース］フォームで設定できます。

26.6　フェーズ4：イベント設定とイベント削減を移行する

NNMは，拡張SNMPv2フォーマットを使って，受信イベント（管理対象デバイスからのトラップ，内部プロセス通信，転送されたイベント）の全ソースを分析します。イベントごとに，イベントオブジェクト識別子，名前，および設定パラメーターがあります。

NNMiはイベントのさまざまなソースをそれぞれ異なるように処理します。デバイスからのトラップはSNMPv2フォーマットです。さらに，NNMi内部プロセス通信は新しい（トラップでない）メカニズムを使って，全般的なパフォーマンスを大幅に向上させています。NNMiでは，認識されないイベントに関する「no format in trapd.conf」メッセージがありません。認識されないメッセージはデフォルトでは破棄されるようになりました。

次のイベント設定エリアはNNMiでは使われなくなっており，移行もできません。

構成要素相関処理の種類の幾つか：suppress（抑制），enhance（強化），transient（過渡的），multisource（複数ソース）

26.6.1　デバイスからのトラップを表示する

NNM環境に類似した方法で，デバイスからのトラップを表示するようNNMiを設定できます。

NNMiには，NNMに同梱されている一般的なSNMPトラップおよびベンダートラップの多くのデフォルト設定があります。これらトラップのカスタマイズによって，NNMiを更新できます。

メッセージと自動アクションに利用できる変数のリストについては，NNMiヘルプの「インシデントメッセージを設定するための有効なパラメーター (SNMPトラップインシデント)」と「インシデントアクションを設定するための有効なパラメーター (SNMPトラップインシデント)」を参照してください。

NNM設定にカスタマイズされたトラップがあるかどうか調べる。

カテゴリ，重要度，表示メッセージ，または自動アクションについて行われたカスタマイズに注意してください。

ベンダーMIBファイルをNNMi管理サーバーにダウンロードする。

MIBごとに次のコマンドを実行する。

nnmloadmib.ovpl -load mibFile
nnmincidentcfg.ovpl -loadTraps mibModule

どのMIBがすでにロードされているか知るには，次のコマンドを使用します。

nnmloadmib.ovpl -list

詳細は，nnmincidentcfg.ovplとnnmloadmib.ovplのリファレンスページを参照してください。

メモ

これらの手順では，TRAP-TYPE と NOTIFICATION-TYPEのMIBエントリをロードするだけです。NNMiはほかのMIB変数を使いません。

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［インシデント］＞［SNMPトラップの設定］を選択する。

トラップ表示がNNMでの表示と一致するようにカスタマイズする。

［SNMPトラップの設定］フォームで，必要に応じてカテゴリを作成できます。

（任意）デフォルトのSeverity（重大度），Category（カテゴリ），およびMessage（メッセージの形式）の設定に加えて，デフォルトのFamily（ファミリ）を設定する。

（任意）トラップが［根本原因インシデント］ビューに表示されるように，トラップを根本原因として分類する。

26.6.2　NNMiで生成された管理イベント表示をカスタマイズする

NNMiでは，イベント設定は簡単になっています。NNMi Causal EngineはNNMよりも簡潔な根本原因を生成します。

NNMiで生成されたインシデントを変更し，NNMアラームと類似した外見にします。例えば，NNMi NodeDownインシデントメッセージをNNM NodeDownアラームメッセージに類似するようカスタマイズできます。

NNMで，イベント設定のカスタマイズを特定する。

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［インシデント］＞［管理イベントの設定］を選択する。

イベント番号ではなく名前で，新しいインシデント設定を見つける。

（任意）イベント表示をNNMのイベント表示と一致するようカスタマイズするには，管理イベントの設定フォームでカテゴリを作成する。

デフォルトのSeverity（重大度），Category（カテゴリ），およびMessage（メッセージの形式）設定に加えて，デフォルトのFamily（ファミリ）を設定できる。

26.6.3　トラップのブロック／無視／無効化を設定する

NNMにはさまざまなレベルのイベント処理が備わっています。

トラップがovtrapdに入ってくるときにトラップをブロックする。

IGNOREというラベルのトラップまたはイベントの処理はするが，保存または表示はしない。

LOGONLYというラベルのイベントの保存および処理（相関）をするが，表示はしない。

イベントをカテゴリに保存，処理，表示する。

設定なしに到着するトラップは，「No format in trapd.conf for…」としてアラームブラウザに表示され，データベースに保存される。

NNMiにはもっとシンプルな方法があります。disabled（無効）イベントまたはトラップは保存，処理，または表示されません。enabled（有効）イベントまたはトラップは完全に保存，処理，表示されます。NNMiに設定がないイベントはブロックされます。

トラップを無視するカスタマイズまたはトラップをLOGONLYに設定するカスタマイズを特定する。

NNMがトラップフィルタメカニズム（ovtrapd.conf，NNM 08-00で新規）を使用するかどうか調べる。

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［インシデントの設定］を選択する。

受信または表示したくないイベントを見つけ，これらイベントの［有効にする］チェックボックスをオフにします。

特定のIPアドレスからトラップをブロックするには，次のファイルを編集し，NNMからのトラップフィルタリング情報を使用してNNMiをアップデートする。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥nnmtrapd.conf

Linux：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/nnmtrapd.conf

nnmtrapconfig.ovplコマンドを使用してトラップブロッキングを有効にし，トラップブロッキングのレートとしきい値を設定する。

このコマンドの使用法の詳細は，nnmtrapconfig.ovplのリファレンスページを参照してください。

26.6.4　自動アクションを設定する

NNM用に設定された自動アクションを決定する。

NNM管理ステーションのアクションスクリプトをNNMi管理サーバーにコピーする。

この場合，ファイルの位置は重要ではありません。

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［インシデントの設定］を選択する。

自動アクションのあるNNMイベントごとに，対応するNNMiインシデントをそのアクションで設定する（［アクション］タブ）。

アクションを有効にするためには，［有効にする］チェックボックスをオンにする必要があります。

NNMの動作と一致させるために，［ライフサイクル状態］を［登録済み］に設定する。

次のNNMi設定に注意する。

イベント到着時に発生する複数の自動処理を設定できます。

ほかのライフサイクル状態ごとに，1つまたは複数の追加処理を設定できます（ライフサイクル状態は，In Progress（進行中），Completed（完了），Closed（解決済み））。

NNMより多くのインシデント属性をコマンドに渡せます。

NNMiがコマンドを実行する前に，別の設定ファイルにコマンドを登録する必要はないので，手順は簡単になっています。

26.6.5　追加（手動）アクションを設定する

NNMには，アラームブラウザのメニューから利用できるオペレータのアクションまたは追加のアクションが用意されています。NNMiコンソールメニューから利用できるURLアクションでNNMのアクションをシミュレートすることもできます。

NNMにあるカスタムオペレータアクションを決定する。

これらのカスタムアクションについて，URLとして利用できるように移行する方法を特定する。

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［ユーザーインタフェース］＞［メニュー項目］を選択する。

［新規作成］をクリックする。

アクションについて［メニュー項目ラベル］，［一意のキー］，［順序］，［選択タイプ］，［メニュー項目コンテキスト］をすべて用意する。

26.6.6　イベント相関処理：イベントの繰り返し

NNMでは，イベントを複製するときに，最初のイベントまたは最後のイベントのどちらかを親として使用します。

NNMiでは新しい親が作成され，［インシデントの参照］ワークスペースの［すべてのインシデント］を選択すると表示されます。またオリジナルのイベントが，設定されたビューに表示されます。

RepeatedEvents相関処理がNNMに使われるかどうか調べる。

Repeated相互関係がNNMに使われるかどうか調べる。

複製が使われているかどうか調べる（dedup.confファイル）。

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［インシデントの設定］を選択する。

複製するイベントを開く。

［重複削除］タブを選択し，重複削除を有効にし，新しい親イベントを選択し，一致基準を定義する。

メモ

NNMiでの複製には時間の制限がありません。

26.6.7　イベント相関処理：レート計算

NNMでは，イベントを複製するときに，最初のイベントまたは最後のイベントのどちらかを親として使用します。

NNMiでは新しい親が作成され，［インシデントの参照］ワークスペースの［すべてのインシデント］を選択すると表示されます。またオリジナルのイベントが，設定されたビューに表示されます。NNMiは，レートの動作をNNMの定期的時間ウィンドウと同じになるようにしました。

レート相関処理がNNMに使われるかどうか調べる。

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［インシデント］＞［管理イベントの設定］を選択する。

カウントされるイベント識別子を開く。

［レート］タブを選択し，次を実行する。

a　［有効にする］を選択してモニタリングを有効にします。

b　カウントの範囲を設定します。

c　時間の範囲を設定します（［時］，［分］，および［秒］の各フィールド）。

d　新しい親イベントを選択します（［相関処理インシデントの設定］）。

e　［比較の条件］を定義します。

詳細は，NNMiヘルプの「[管理イベント] フォーム」を参照してください。

26.6.8　イベント相関処理：Pairwiseのキャンセル

NNMiでは，キャンセルは特定の期間に制限されません。

NNMで，PairWise（ペアイベント）相関処理が使われるかどうか調べる。

NNMで，過渡状態コリレータが使われるかどうか調べる。

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［インシデント］＞［Pairwiseの設定］を選択する。

既存のペアを選択するか，または［新規作成］をクリックする。

ペアにされるイベント識別子および一致基準を設定する。

詳細は，NNMiヘルプの「インシデントを設定する」を参照してください。

26.6.9　イベント相関処理：ScheduledMaintenance（計画保守）

NNMiでは，使用不能ノードのモニタリングを抑制できます。これを行うには，「サービス停止中」モードを使います。「サービス停止中」メンテナンスを前もってスケジュールする方法については，「21.26　計画停止」を参照してください。

メモ

「サービス停止中」モードのデバイスが送信したSNMPトラップはNNMiで抑制されます。

組織がScheduledMaintenance（計画保守）相関処理を使っている場合は，一緒にオフラインになるシステムのリストを使用できます。

ScheduledMaintenance相関処理がNNMに使われるかどうか調べる。

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［オブジェクトグループ］＞［ノードグループ］を選択する。

NNMメンテナンスリスト内のノードのセットごとにノードグループを作成する。ノードグループをビューフィルタとして利用できるように設定する。

メンテナンスのときは，NNMiコンソールで［インベントリ］ワークスペースから［ノード］を選択する。

ビューを特定のノードグループにフィルタするには，上端の［ノードグループのフィルタの設定］セレクタを使用する。

全ノードを選択してから，［アクション］＞［管理モード］＞［サービス停止中］を選択する。

メンテナンスが完了したあと，ノードを選択してから，［アクション］＞［管理モード］＞［管理］を選択する。

27　HP-UXまたはSolarisオペレーティングシステムからのNNMiの移行

HP-UXまたはSolarisオペレーティングシステムでNNMi 10-50-02以降を実行している場合は，この章で説明する手順に従ってNNMiを移行してください。NNMi 11-00では，HP-UXまたはSolarisオペレーティングシステムはサポートされていません。NNMi 11-00に移行する前に，サポートされているLinuxオペレーティングシステムに変更する必要があります。サポートされているオペレーティングシステムの詳細については，「前書き」を参照してください。

27.1　HP-UXまたはSolarisからLinuxへのNNMiの変更

次の手順を実行するには，HP-UXまたはSolarisサーバーでNNMi 10-50の最新パッチを実行している必要があります。

［ヘルプ］＞［Network Node Manager i について］ウィンドウでNNMiのバージョン番号が10-50の最新パッチであることを確認します。10-50の最新パッチで無い場合は，次に進まないでください。次に進む前に，NNMi 10-50の最新パッチへバージョンアップする必要があります。

HP-UXまたはSolarisオペレーティングシステムからNNMi 10-50の最新パッチを実行しているNNMi管理サーバーを変更する手順を説明します。アプリケーションフェイルオーバー構成の場合は「27.2　アプリケーションフェイルオーバー構成のHP-UXまたはSolarisからLinuxへのNNMiの変更」を参照してください。グローバルマネージャーとリージョナルマネージャー構成の場合は「27.3　グローバルマネージャーとリージョナルマネージャーのHP-UXまたはSolarisからLinuxへのNNMiの変更」を参照してください。高可用性クラスタ（HA）構成の場合は「27.4　高可用性クラスタ（HA）構成のHP-UXまたはSolarisからLinuxへのNNMiの変更」を参照してください。

この手順では，次の2つのサーバーを使用します。

Server Aは，HP-UXまたはSolarisを実行している現在のNNMi管理サーバーです。

Server Bは，RHEL 6を実行することになる新しいNNMi管理サーバーです。

Server Bは，現在のServer Aと同じハードウェアにすることができません。

NNMi管理サーバーを変更するには，次の手順を実行します。

Server Aでバックアップを実行する。

次のコマンドでNNMiのフルバックアップを行います。

nnmbackup.ovpl -type online -scope all -target temporary_location

オンラインオプションを使用する必要があります。詳細はnnmbackup.ovplリファレンスページを参照してください。

Server BでRHEL 6をインストールする。

Server BでNNMiをインストールする。

Server BにNNMiをインストールします。

手順1でバックアップを実行したときのNNMi Server Aのパッチと同じレベルのパッチをインストールします。

重要

あるバージョンのNNMiでバックアップして別のバージョンのNNMiで復元することはできません。そのため，Server BとServer AのNNMiはパッチレベルまで同じバージョンである必要があります。

メモ

Oracleデータベースを使用している場合，インストールプロセス中に［セカンダリサーバーのインストール］を選択します。

ポートの設定を退避させる。

Server BでNNMiをインストールするときに，インストールスクリプトによってServer Aの設定とは異なるポートが割り当てられることがあります。このことが原因で，Server Bで設定を復元するときにポートの競合が発生する可能性があります。

これを解決するには，次の手順を実行します。

a　Server Bで，$NNM_CONF/nnm/props/ディレクトリに移動します。

b　Server Bで，nms-local.propertiesファイルを一時保存場所のnms-local.properties.saveにコピーします。

バックアップをServer Bで復元する。

手順1で作成したバックアップを，次の手順でServer Bに復元します。

a　Server Aで，手順1で作成したバックアップをServer Bの一時保存場所にコピーします。

b　Server Bで，次のコマンドを実行しNNMiの完全な復元を実行します。

nnmrestore.ovpl -force -source temporary_location

使用するコマンドオプションの詳細については，「20.　NNMiのバックアップおよびリストアツール」とnnmrestore.ovplリファレンスページを参照してください。

重要

手順1で作成したバックアップに一致するコマンドオプションを使用してください。

ポートの競合を解決する。

Server Bで，手順4で作成した一時保存場所にあるnms-local.properties.saveファイルと，$NNM_CONF/nnm/props/ディレクトリにあるnms-local.propertiesファイルを比較します。

上記のディレクトリのnms-local.propertiesを変更してポートの競合を解決します。Server BでNNMiをインストールするときに選択したjboss.http.port（NNMiのWebサーバーポート）およびjboss.https.port（NNMiのHTTPS Webサーバーポート）の値を保持してください。

NNMi管理サーバーを再起動する。

Server Bで次のコマンドを実行して，NNMi管理サーバーを再起動します。

ovstop

ovstart

Server Bにライセンスキーを適用する。

Server BのIPアドレスとServer AのIPアドレスが異なる場合は，新しいNNMiライセンスキーを入手して適用してください。「22.4　スタンドアロンのNNMi管理サーバーのIPアドレスを変更する」を参照してください。

Server BのIPアドレスとServer AのIPアドレスが同じ場合は，Server Aに適用したライセンスキーをServer Bに適用してください。

Server Bで，NNMi 11-00を上書きインストールする。

NNMi 11-00を上書きインストールする方法については，リリースノートを参照してください。

NNMi 11-00をインストールする前に，11-00のライセンスキーを取得する必要があります。詳細については，「2.3　NNMiのライセンスを取得する」を参照してください。

27.2　アプリケーションフェイルオーバー構成のHP-UXまたはSolarisからLinuxへのNNMiの変更

この手順では，次の 4 つのサーバーを使用します。

Server Aは，HP-UXまたはSolarisを実行している現在のNNMi管理サーバーのアクティブサーバーです。

Server aは，HP-UX またはSolarisを実行している現在のNNMi管理サーバーのスタンバイサーバーです。

Server Bは，RHEL 6を実行することになる新しいNNMi管理サーバーのアクティブサーバーです。

Server bは，RHEL 6を実行することになる新しいNNMi管理サーバーのスタンバイサーバーです。

Server B ， b は，現在の Server A ， a と同じハードウェアにできません。

次の手順を実行します。

Server A ， a でアプリケーションフェイルオーバー構成を無効にしてください。

NNMi 10-50 のセットアップガイド※ の 「16.6 アプリケーションフェイルオーバーを無効にする」の手順を参照し，アプリケーションフェイルオーバーを無効にしてください。

注※ セットアップガイドとは，次のどちらかのマニュアルを指します。

・JP1/Cm2/Network Node Manager i セットアップガイド（ 3021-3-242-20 ）

・Job Management Partner 1/Consolidated Management 2/Network Node Manager i セットアップガイド（ 3021-3-343-20 ）

Server A でバックアップを実行する。

次のコマンドで元アクティブサーバーの NNMi のフルバックアップを行います。

nnmbackup.ovpl -type online -scope all -target temporary_location

オンラインオプションを使用する必要があります。詳細は nnmbackup.ovpl リファレンスページを参照してください。

「27.1　HP-UXまたはSolarisからLinuxへのNNMiの変更」の手順 2 ，3 をServer B ，bで実施してください。

「27.1　HP-UXまたはSolarisからLinuxへのNNMiの変更」の手順4～7をServer Bで実施してください。

「27.1　HP-UXまたはSolarisからLinuxへのNNMiの変更」の手順8，9をServer B，bで実施してください。

「18.3　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定する」の手順を参照し，アプリケーションフェイルオーバーを設定してください。

27.3　グローバルマネージャーとリージョナルマネージャーのHP-UXまたはSolarisからLinuxへのNNMiの変更

この手順では，次の 4 つのサーバーを使用します。

Server Aは，HP-UXまたはSolarisを実行している現在のNNMi管理サーバーのグローバルマネージャーです。

Server aは，HP-UXまたはSolarisを実行している現在のNNMi管理サーバーのリージョナルマネージャーです。

Server Bは，RHEL 6を実行することになる新しいNNMi管理サーバーのグローバルマネージャーです。

Server bは，RHEL 6を実行することになる新しいNNMi管理サーバーのリージョナルマネージャーです。

Server B ， b は，現在の Server A ， a と同じハードウェアにできません。

重要

リージョナルマネージャーが複数ある場合はすべてのリージョナルマネージャーについて次の手順を実施してください。

次の手順を実行します。

Server Aでグローバルとリージョナルの通信を切断してください。

NNMi 10-50のセットアップガイド※の「13.9 global1とregional1との通信を切断する」の手順を参照し，グローバルとリージョナルの通信を切断してください。

注※ セットアップガイドとは，次のどちらかのマニュアルを指します。

・JP1/Cm2/Network Node Manager i セットアップガイド（ 3021-3-242-20 ）

・Job Management Partner 1/Consolidated Management 2/Network Node Manager i セットアップガイド（ 3021-3-343-20 ）

「27.1　HP-UXまたはSolarisからLinuxへのNNMiの変更」の手順1をServer A，aで実施してください。

「27.1　HP-UXまたはSolarisからLinuxへのNNMiの変更」の手順2～9をServer B，bで実施してください。

「15.6　グローバルマネージャーとリージョナルマネージャーを接続する」の手順を参照し，グローバルマネージャーとリージョナルマネージャーを接続してください。

27.4　高可用性クラスタ（HA）構成のHP-UXまたはSolarisからLinuxへのNNMiの変更

高可用性クラスタ（ HA ）構成の HP-UX ，または Solaris から高可用性クラスタ（ HA ）構成の Linux へ変更できます。 Linux では Veritas Cluster Server または HA モニタのどちらかを使用します。

この手順では，次の 4 つのサーバーを使用します。

Server Aは，HP-UXまたはSolarisを実行している現在のNNMi管理サーバーのアクティブなクラスタノードです。

Server aは，HP-UXまたはSolarisを実行している現在のNNMi管理サーバーのパッシブなクラスタノードです。

Server Bは，RHEL 6を実行することになる新しいNNMi管理サーバーのプライマリクラスタノードです。

Server bは，RHEL 6を実行することになる新しいNNMi管理サーバーのセカンダリクラスタノードです。

Server B ， b は，現在の Server A ， a と同じハードウェアにすることができません。

次の手順を実行します。

Server A，aでHAクラスタ内のNNMiの設定を解除してください。

NNMi 10-50のセットアップガイド※の「17.7 HAクラスタ内のNNMiの設定を解除する」の手順を参照し，HAクラスタのNNMiの設定を解除してください。

なお，セットアップガイド※の「17.7.3 アクティブなクラスタノードでの設定解除」の手順「8.元のアクティブなクラスタノードに共有ディスクのNNMiファイルをコピーする。」は，必ず実施してください。実施しない場合，DBが引き継がれません。

注※ セットアップガイドとは，次のどちらかのマニュアルを指します。

・JP1/Cm2/Network Node Manager i セットアップガイド（ 3021-3-242-20 ）

・Job Management Partner 1/Consolidated Management 2/Network Node Manager i セットアップガイド（ 3021-3-343-20 ）

Server Aでバックアップを実行してください。

次のコマンドで元アクティブなクラスタノードでNNMiのフルバックアップを行います。

nnmbackup.ovpl -type online -scope all -target

temporary_locationオンラインオプションを使用する必要があります。詳細はnnmbackup.ovplリファレンスページを参照してください。

「27.1　HP-UXまたはSolarisからLinuxへのNNMiの変更」の手順2，3をServer B，bで実施してください。

「27.1　HP-UXまたはSolarisからLinuxへのNNMiの変更」の手順4～7をServer Bで実施してください。

「27.1　HP-UXまたはSolarisからLinuxへのNNMiの変更」の手順8，9をServer B，bで実施してください。

Server Bで /var/opt/OV/shared/nnm/conf/ov.conf ファイルの以下の行を削除してください。

＃HA_EVENTDB_DIR=<共有ディスクのマウントポイント>/NNM/dataDir/shared/nnm/databases/eventdb

「19.4　HAを設定する」の手順を参照し，HAクラスタにNNMiを設定してください。

重要

HA モニタの場合は，nnmhaconfigure.ovplを使わないで設定作業を行います。設定方法については，リリースノートを参照してください。

第8編　NNMiとの統合編

28　NNMi Northboundインタフェース

NNMiには，NNMi Northboundインタフェースが用意されています。NNMi Northboundインタフェースを使用すると，SNMPv2cトラップを受信できるアプリケーションにNNMiインシデントを転送できます。各NNMi管理サーバーに，別々に設定された複数のNNMi Northboundインタフェースを実装できます。この章では，NNMiインシデントを任意のNorthboundアプリケーションに転送するようにNNMiを設定する方法を説明します。特定のNorthboundアプリケーションの詳細については，アプリケーションのマニュアルを参照してください。なお，異なるNorthboundアプリケーションとの統合についても，記載されています。

28.1　NNMi Northboundインタフェースの概要

NNMi Northboundインタフェースの概要を次に示します。

NNMi管理イベントをSNMPv2cトラップとしてNorthboundアプリケーションに転送します。

Northboundアプリケーションは，NNMiトラップをフィルタリング，処理，および表示します。Northboundアプリケーションには，NNMiトラップのコンテキストでNNMiコンソールにアクセスするツールも用意されています。

インシデントライフサイクルの状態変更通知，インシデント相関処理通知，およびインシデント削除通知をNorthboundアプリケーションに送信できます。

このように，NorthboundアプリケーションはNNMiの因果関係分析の結果を複製できます。

NNMiが受信するSNMPトラップをNorthboundアプリケーションに転送することもできます。

サードパーティまたはカスタムイベント統合アプリケーションでイベント統合を実行できます。

そのほかのアプリケーションとNNMiの統合に使用できる情報でイベントを強化します。

この章では，次の用語を使用します。

Northboundアプリケーション：SNMPv2cトラップを受信および処理できる任意のアプリケーションです。

トラップ受信コンポーネント：SNMPトラップを受信する，Northboundアプリケーションの一部分です。

一部のアプリケーションには，SNMPトラップを受信して処理用に別のコンポーネントに転送する，個別にインストール可能なコンポーネントが含まれます。

そのようなコンポーネントがないNorthboundアプリケーションの場合，「トラップ受信コンポーネント」は「Northboundアプリケーション」と同義語です。

NNMi Northboundインタフェース：NNMiインシデントをSNMPv2cトラップとしてNorthboundアプリケーションに転送するNNMiの機能です。

Northbound転送先：Northboundアプリケーションのトラップ受信コンポーネントへの接続を定義し，NNMiがそのNorthboundアプリケーションに送信するトラップのタイプを指定するNNMi Northboundインタフェースの設定の1つです。

28.2　NNMi Northboundインタフェースの有効化

NNMiは，UDPを使用してSNMPトラップで送信される情報の量を制限しません。トラップデータのサイズが大きくて処理できないネットワークハードウェアが伝送経路上にあったり，ネットワークトラフィックの量が多かったりすると，トラップが失われることがあります。そのため，Northboundアプリケーションのトラップ受信コンポーネントをNNMi管理サーバーにインストールすることをお勧めします。Northboundアプリケーションは，信頼性のある情報を転送する役割を担います。

NNMi Northboundインタフェースを有効にするには，次の手順を実行します。

必要に応じて，NNMiトラップ定義を認識できるようにNorthboundアプリケーションを設定する。

NNMi管理サーバーで，NNMiインシデント転送を設定する。

a　NNMiコンソールで，［HP NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォーム（［統合モジュールの設定］＞［Northbound インタフェース］）を開き，［新規作成］をクリックします。

使用できる転送先を選択してある場合，［リセット］をクリックして，［新規作成］ボタンを使用できるようにしてください。

b　［有効にする］チェックボックスをオンにし，フォームの残りのフィールドを入力できるようにします。

c　Northbound アプリケーションへの接続情報を入力します。

これらのフィールドの詳細は，「28.8.1　NNMi Northboundアプリケーションの接続パラメーター」を参照してください。

d　送信オプションおよびNorthboundアプリケーションに送信する内容に対するインシデントフィルターを指定します。

これらのフィールドの詳細は，「28.8.2　NNMi Northboundインタフェース統合の内容」を参照してください。

e　フォームの下部にある［送信］をクリックします。

新しいウィンドウが開き，ステータスメッセージが表示されます。設定に問題があることを示すメッセージが表示されたら，［戻る］をクリックして，エラーメッセージを参考に値を調整してください。

（任意）NorthboundアプリケーションからNNMiビューにアクセスするためのURLを作成し，NNMiとのコンテキストインタラクションを作成する。

NNMiは，UDPを使用してSNMPトラップで送信される情報の量を制限しません。トラップデータのサイズが大きくて処理不能なネットワークハードウェアが伝送経路上にあったり，ネットワークトラフィックの量が多かったりすると，トラップが失われることがあります。そのため，Northboundアプリケーションのトラップ受信コンポーネントをNNMi管理サーバーにインストールすることをお勧めします。Northboundアプリケーションは，信頼性のある情報を転送する役割を担います。

詳細については，NNMiコンソールで，［ヘルプ］＞［NNMIドキュメントライブラリ］＞［NNMiを別の場所でURLと統合］をクリックしてください。

28.3　NNMi Northboundインタフェースの使用法

NNMi Northboundインタフェースを有効にすると，Northbound転送先によってNNMiがNorthboundアプリケーションに送信する情報が決まります。Northboundアプリケーションを設定して，転送されるトラップがネットワーク環境に応じて表示および解釈されるようにします。NNMiがNorthboundアプリケーションに送信するトラップの内容および形式の詳細については，hp-nnmi-nbi.mibおよびhp-nnmi-registrations.mibファイルを参照してください。

NNMiは，各管理イベント，SNMPトラップ，または通知トラップのコピーを1つだけNorthbound転送先に送信します。NNMiはトラップをキューに入れません。NNMiがトラップを転送するときにNorthboundアプリケーションのトラップ受信コンポーネントに接続できないと，トラップは失われます。

このセクションでは，統合で送信できるトラップのタイプを説明します。コンテンツ設定の詳細については，「28.8.2　NNMi Northboundインタフェース統合の内容」を参照してください。

28.3.1　インシデント転送

(1)　管理イベント

Northboundに管理イベントが含まれる場合，そのインシデントのライフサイクル状態が［登録済み］に変更されると，NNMiは各管理イベントをNorthboundアプリケーションに転送します。

転送される管理イベントのOIDは，NNMiコンソールの［管理イベントの設定］フォームに表示されるSNMPオブジェクトIDです。NNMiは，OIDが1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.9999のすべてのカスタム管理イベントを転送します。

(2)　サードパーティSNMPトラップ

Northbound転送先にサードパーティのSNMPトラップが含まれる場合，関連インシデントのライフサイクル状態が［登録済み］に変更されると，NNMiはSNMPv1，v2c，またはv3形式の各受信ラップをNorthboundアプリケーションに転送します。NNMiは，MIBで定義される元のトラップvarbindの順序を維持し，メッセージペイロードにNNMi固有のvarbindを追加します。元のトラップに含まれていない定義済みvarbindがある場合，NNMiは，その欠落しているvarbindの部分にNULL値を付与します。MIBがNNMiにロードされていない場合，NNMi固有のvarbindだけがトラップに追加され，次にこのトラップが転送されます。

サードパーティのSNMPトラップの場合は，次の点に注意してください。

NNMiはSNMPトラップインシデントからのトラップを再構成するため，転送されるトラップの形式は，NNMiが受信した元のトラップの形式に関係なく，SNMPv2cとなります。

転送されるSNMPトラップは，NNMi管理サーバーをソースオブジェクトとして示します。元のソースオブジェクトを判断するには，（n＋21）番目のvarbindの値nnmiIncidentSourceNodeHostname（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.21）と，（n＋24）番目のvarbindの値nnmiIncidentSourceNodeMgmtAddr（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.24）を調べてください。nはMIBでトラップに定義されているvarbindの数です。

NNMiが管理するデバイスのどれかがNorthboundアプリケーションにトラップを送信する場合，Northboundアプリケーションで重複デバイストラップを管理する必要があります。

トラップ転送メカニズムの比較については，「8.1.2　トラップおよびインシデント転送」を参照してください。

28.3.2　インシデントライフサイクル状態変化通知

このセクションの情報は，［NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］ページの［送信オプション］の選択によって異なります。

(1)　エンハンスド解決済みしたトラップ

Northbound転送先にエンハンスド解決済み通知が含まれる場合，NNMiのインシデントのライフサイクル状態が［解決済み］に変化したときに，NNMiはnnmiEvClosed（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.1000）トラップをNorthboundアプリケーションに転送します。nnmiEvClosedトラップは，元のインシデントのデータの多くを含んでいます。前のライフサイクル状態の値は含んでいません。

nnmiEvClosedトラップは，6番目のvarbindであるnnmiIncidentUuid（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.6）で元のインシデントを識別します。

(2)　状態変化トラップ

Northbound転送先にライフサイクル状態変更通知が含まれる場合，NNMiのインシデントのライフサイクル状態が［進行中］，［完了］，または［解決済み］に変化したときに，NNMiはnnmiEvLifecycleStateChanged（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.1001）トラップをNorthboundアプリケーションに送信します。Northboundアプリケーションは，nnmiEvLifecycleStateChangedと元のインシデントを関連づけできます。

nnmiEvLifecycleStateChangedトラップは，次のvarbindで元のインシデントとライフサイクル状態の変化を識別します。

nnmiIncidentUuid，6番目のvarbind（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.6）

この値は，管理イベントの6番目のvarbindの値，またはサードパーティSNMPトラップvarbindの（n＋6）番目のvarbindの値と一致します。

nnmiIncidentLifecycleStatePreviousValue，7番目のvarbind（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.200）

nnmiIncidentLifecycleStateCurrentValue，8番目のvarbind（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.201）

次の表は，ライフサイクル状態に使用できる整数値を示したものです。

名前

整数値

登録済み

1

進行中

2

完了

3

解決済み

4

抑止済み

5

28.3.3　インシデント相関処理通知

Northbound転送先にインシデント相関処理通知が含まれる場合，NNMiの因果関係分析でインシデントが相関処理されると，NNMiはインシデント相関処理トラップをNorthboundアプリケーションに送信します。Northboundアプリケーションはトラップ内の情報を使用して相関変更を複製できます。

(1)　単一相関トラップ

単一相関トラップオプションの場合，この統合では，次の相関トラップを送信します。

nnmiEvCorrelationDedup（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.1100）

nnmiEvCorrelationImpact（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.1101）

nnmiEvCorrelationPairwise（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.1102）

nnmiEvCorrelationRate（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.1103）

nnmiEvCorrelationApa（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.1104）

nnmiEvCorrelationCustom（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.1105）

各トラップは，次のvarbindで，1つの親子インシデント相関関係を示します。

nnmiIncidentUuid，6番目のvarbind（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.6）

nnmiCorrelatedChildUuid，7番目のvarbind（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.300）

(2)　グループ相関トラップ

グループ相関トラップオプションの場合，この統合では，次の相関トラップを送信します。

nnmiEvCorrelationGrpDedup（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.2100）

nnmiEvCorrelationGrpImpact（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.2101）

nnmiEvCorrelationGrpPairwise（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.2102）

nnmiEvCorrelationGrpRate（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.2103）

nnmiEvCorrelationGrpApa（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.2104）

nnmiEvCorrelationGrpCustom（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.2105）

各トラップは，次のvarbindで，親子インシデント相関関係を示します。

nnmiIncidentUuid，6番目のvarbind（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.6）

nnmiCorrelatedChildrenCount，7番目のvarbind（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.301）

nnmiCorrelatedChildrenUuidCsv，8番目のvarbind（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.302）

この値は子インシデントUUIDのコンマ区切りリストです。

28.3.4　インシデント削除通知

Northbound転送先にインシデント削除通知が含まれる場合，インシデントがNNMiで削除されると，NNMiはnnmiEvDeleted（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.3000）トラップをNorthboundアプリケーションに送信します。nnmiEvDeletedトラップは，6番目のvarbindであるnnmiIncidentUuid（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.6）で元のインシデントを識別します。

28.3.5　イベント転送フィルター

Northbound転送先にインシデントフィルターが含まれる場合，選択した設定オプションに応じて，フィルターのオブジェクトID（OID）には，次のイベントタイプが包含または除外されます。

NNMi管理イベントインシデント

サードパーティSNMPトラップ

nnmiEvClosedトラップ

nnmiEvLifecycleStateChangedトラップ

nnmiEvDeletedトラップ

相関関係通知トラップ ※

注※　相関関係通知トラップについて次の注意が必要です。

インシデントフィルターが相関処理に親インシデントを転送しない場合，NNMiは相関関係通知トラップをNorthboundアプリケーションに送信しません。

インシデントフィルターが相関処理に子インシデントを転送しない場合，転送される相関関係通知トラップにその子インシデントのUUIDは含まれません。つまり，相関関係通知トラップに子インシデントUUIDが含まれない場合，NNMiはそのトラップをNorthboundアプリケーションに送信しません。

DuplicateCorrelation管理イベントは，nnmiEvCorrelationDedupまたはnnmiEvCorrelationGrpDedup相関関係通知トラップとは無関係に転送されます。同様に，RateCorrelation管理イベントはnnmiEvCorrelationRateまたはnnmiEvCorrelationGrpRate相関関係通知トラップとは無関係に転送されます。インシデントフィルターがこれらの相関関係通知トラップのどれかを転送しない場合でも，NNMiによって関連管理イベントが転送される場合があります。

28.4　NNMi Northboundインタフェースの変更

NNMi Northboundインタフェースの設定パラメーターを変更するには，次の手順を実行します。

NNMiコンソールで，［NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォーム（［統合モジュールの設定］＞［Northboundインタフェース］）を開く。

転送先を選択し，［編集］をクリックする。

該当するように値を変更する。

このフォームのフィールドの詳細は，「28.8　［NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォームのリファレンス」を参照してください。

フォームの上端の［有効にする］チェックボックスがオンであることを確認し，フォームの下端の［送信］をクリックする。

変更は直ちに有効になります。

28.5　NNMi Northboundインタフェースの無効化

Northbound転送先が無効な間は，SNMPトラップはキューイングされません。

NorthboundアプリケーションへのNNMiの転送を中止するには，次の手順を実行します。

NNMiコンソールで，［NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォーム（［統合モジュールの設定］＞［Northboundインタフェース］）を開く。

転送先を選択し，［編集］をクリックする。または，［削除］をクリックして，選択した転送先の設定をすべて削除する。

フォームの上端の［有効にする］チェックボックスをオフにし，フォームの下端の［送信］をクリックする。

変更は直ちに有効になります。

28.6　NNMi Northboundインタフェースのトラブルシューティング

NNMi Northboundインタフェースが正常に機能しない場合は，次の手順を実行して問題を解決してください。

トラップ転送先ポートがファイアウォールによってブロックされていないことを確認する。

NNMi管理サーバーが，ホストとポートによってNorthboundアプリケーションを直接処理できることを確認します。

統合が正常に実行されていることを確認する。

a　NNMiコンソールで，［NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォーム（［統合モジュールの設定］＞［Northbound インタフェース］）を開きます。

b　転送先を選択し，［編集］をクリックします。

c　［有効にする］オプションが選択されていることを確認します。

Northbound転送先に管理イベントが含まれる場合は，この機能を確認する。

a　NNMiコンソールの［解決済みの重要なインシデント］ビューで，任意のインシデントを開きます。

b　インシデントライフサイクル状態を［登録済み］に設定して，［保存］をクリックします。

c　インシデントライフサイクル状態を［解決済み］に設定して，［保存して閉じる］をクリックします。

d　30秒後，NorthboundアプリケーションがこのインシデントのnnmiEvClosedトラップ（またはnnmiEvLifecycleStateChangedトラップ）を受信したかどうかを確認します。

Northboundアプリケーションがトラップを受信した場合は，手順4.を続行します。

Northboundアプリケーションがトラップを受信しなかった場合は，異なるNorthboundアプリケーションに接続する新規Northbound転送先を設定してから，手順aからこのテストを繰り返します。

再テストに合格した場合，問題は最初のNorthboundアプリケーションにあります。アプリケーションのドキュメントでトラブルシューティング情報を参照してください。再テストに不合格になった場合は，サポートサービスに問い合わせてください。

Northbound転送先にSNMPトラップが含まれる場合は，この機能を確認する。

a　NNMi管理サーバーで次のコマンドを入力することで，NNMiトポロジ内のノードに対するSNMPトラップを生成します。

nnmsnmpnotify.ovpl -a ¥
discovered_node NNMi_node .1.3.6.1.6.3.1.1.5.1

discovered_nodeは，NNMiトポロジのノードのホスト名またはIPアドレスです。NNMi_nodeは，NNMi管理サーバーのホスト名またはIPアドレスです。

b　30秒後に，Northboundアプリケーションが転送されたトラップを受信したかどうかを確認します。

Northboundアプリケーションがトラップを受信した場合，NNMi Northboundインタフェースは正常に機能しています。

Northboundアプリケーションがトラップを受信しなかった場合は，異なるNorthboundアプリケーションに接続する新規Northbound転送先を設定してから，手順aからこのテストを繰り返します。

再テストに合格した場合，問題は最初のNorthboundアプリケーションにあります。アプリケーションのドキュメントでトラブルシューティング情報を参照してください。再テストに不合格になった場合は，サポートサービスに問い合わせてください。

28.7　アプリケーションフェイルオーバーとNNMi Northboundインタフェース

NNMi管理サーバーがNNMiアプリケーションフェイルオーバーに関係することになる場合，ここでの情報は，Northboundレシーバーにトラップを送信するNNMi Northboundアプリケーションを実装するすべての統合に適用されます。

NNMiがNorthboundアプリケーションに送信するトラップには，NmsUrl varbind（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.2）のNNMi URLが含まれます。アプリケーションフェイルオーバー前に受信したトラップは，現在のスタンバイNNMi管理サーバーを参照します。

URLがスタンドバイNNMi管理サーバーを指す場合，そのURL値を使用するすべてのアクション（例えば，NNMiコンソールの起動）は失敗します。

28.7.1　ローカルNorthboundアプリケーション

Northboundアプリケーションのトラップ受信コンポーネントがNNMi管理サーバー上にある場合は，次のことがNNMi Northboundインタフェースの設定に適用されます。

Northboundアプリケーションのトラップ受信コンポーネントは，アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーに同じようにインストールおよび設定する必要があります。両方のNNMi管理サーバーの同じポートでSNMPトラップ受信を設定します。

プライマリNNMi管理サーバーだけでNNMi Northboundインタフェースを設定します。

［NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォームの［ホスト］識別で，［NNMi FQDN］または［ループバックを使用］オプションを選択します。

NNMi Northboundインタフェースは，起動時に，現在のNNMi管理サーバーの正しい名前またはIPアドレスを判断します。このように，Northboundインタフェースは，トラップをアクティブなNNMi管理サーバー上のNorthboundアプリケーションのトラップ受信コンポーネントに送信します。

28.7.2　リモートNorthboundアプリケーション

Northboundアプリケーションのトラップ受信コンポーネントがNNMi管理サーバー上にない場合は，NNMi NorthboundインタフェースをプライマリNNMi管理サーバーだけで設定します。［NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォームの［ホスト］識別で，［その他］オプションを選択します。

28.8　［NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォームのリファレンス

［HP NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォームには，NNMiとNorthboundアプリケーション間の通信設定パラメーターがあります。このフォームは，［統合モジュールの設定］ワークスペースから使用できます。［NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォームで，［新規作成］をクリックするか，または転送先を選択して，［編集］をクリックします。

AdministratorロールのNNMiユーザーだけが［NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォームにアクセスできます。

［NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォームには，次の領域の情報が表示されます。

「28.8.1　NNMi Northboundアプリケーションの接続パラメーター」

「28.8.2　NNMi Northboundインタフェース統合の内容」

「28.8.3　NNMi Northboundインタフェース転送先のステータス情報」

統合設定に変更を適用するには，［NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォームの値を更新し，［送信］をクリックします。

28.8.1　NNMi Northboundアプリケーションの接続パラメーター

次の表は，NNMi Northboundアプリケーションへの接続設定用パラメーターを示したものです。

表28‒1　NNMi Northboundアプリケーションの接続情報

フィールド

説明

ホスト

Northboundアプリケーションのトラップ受信コンポーネントを含むサーバーの完全修飾ドメイン名（推奨）またはIPアドレス。

統合では，次のサーバーの識別方法がサポートされています。

NNMi FQDN

NNMiがNNMi管理サーバー上のNorthboundアプリケーションへの接続を管理し，［ホスト］フィールドが読み取り専用になります。

これが，NNMi管理サーバー上でのNorthboundアプリケーションの推奨設定です。

ループバックを使用

NNMiがNNMi管理サーバー上のNorthboundアプリケーションへの接続を管理し，［ホスト］フィールドが読み取り専用になります。

その他

Northboundアプリケーションサーバーを識別するホスト名またはIPアドレスを，［ホスト］フィールドに入力します。

NNMiは，［ホスト］フィールドのホスト名またはIPアドレスがループバックアダプターとして設定されていないことを確認します。

これがデフォルト設定です。

注　NNMi管理サーバーがNNMiアプリケーションフェイルオーバーに参加する場合にアプリケーションフェイルオーバーが統合に与える影響については，「28.7　アプリケーションフェイルオーバーとNNMi Northboundインタフェース」を参照してください。

ポート

NorthboundアプリケーションがSNMPトラップを受信するUDPポート。

Northboundアプリケーション固有のポート番号を入力します。

注　Northboundアプリケーションのトラップ受信コンポーネントがNNMi管理サーバー上にある場合，このポート番号は，NNMiコンソールの［通信の設定］フォームの［SNMPポート］フィールドで設定した，NNMiがSNMPトラップを受信するために使用するポートと別にする必要があります。

コミュニティ文字列

トラップを受信するNorthboundアプリケーションの読み取り専用コミュニティ文字列。

Northboundアプリケーション設定で，受信したSNMPトラップにコミュニティ文字列が必要な場合は，その値を入力します。

Northboundアプリケーション設定で，特定のコミュニティ文字列が不要な場合は，デフォルト値のpublicを使用します。

28.8.2　NNMi Northboundインタフェース統合の内容

NNMi NorthboundインタフェースがNorthboundアプリケーションに送信する内容を設定するためのパラメーターを次の表に示します。

表28‒2　NNMi Northboundインタフェースの内容設定情報

フィールド

説明

インシデント

インシデント転送の指定。

管理

NNMiは，NNMiが生成した管理イベントだけをNorthboundアプリケーションに転送します。

サードパーティSNMPトラップ

NNMiは，NNMiが管理対象デバイスから受信するSNMPトラップだけをNorthboundアプリケーションに転送します。

Syslog

NNMiは，NNMiが管理対象デバイスから受信するArcSight SyslogメッセージだけをNorthbound 統合モジュールを使用してNorthboundアプリケーションに転送します。

NNMiは，Northbound転送先を有効にすると直ちにインシデントの転送を開始します。詳細については，「28.3.1　インシデント転送」を参照してください。

ライフサイクル状態の変化

インシデント変更通知の仕様。

エンハンスド解決済み

NNMiは，ライフサイクル状態が［解決済み］に変化したインシデントごとに，インシデント解決済みトラップをNorthboundアプリケーションに送信します。

これがデフォルト設定です。

変化した状態

NNMiは，ライフサイクル状態が［進行中］，［完了］，または［解決済み］に変化したインシデントごとに，インシデントのライフサイクル状態変化トラップをNorthboundアプリケーションに送信します。

両方

NNMiは，ライフサイクル状態が［解決済み］に変化したインシデントごとに，インシデント解決済みトラップをNorthboundアプリケーションに送信します。また，この統合では，ライフサイクル状態が［進行中］，［完了］，または［解決済み］に変化したインシデントごとに，インシデントのライフサイクル状態変化トラップをNorthboundアプリケーションに送信します。

注　この場合，インシデントが［解決済み］ライフサイクル状態に変化するたびに，インシデント解決済みトラップとインシデントライフサイクル状態変更トラップの2つの通知トラップが統合によって送信されます。

詳細については，「28.3.2　インシデントライフサイクル状態変化通知」を参照してください。

相関処理

インシデント相関処理通知の仕様。

なし

NNMiは，NNMi因果関係分析によるインシデント相関処理結果をNorthboundアプリケーションに通知しません。

これがデフォルト設定です。

単一

NNMiは，NNMi因果関係分析で判明した親子インシデント相関関係ごとにトラップを1つ送信します。

グループ

NNMiは，親インシデントに相関するすべての子インシデントをリストした相関処理ごとに，トラップを1つ送信します。

詳細については，「28.3.3　インシデント相関処理通知」を参照してください。

削除

インシデント削除の仕様。このセクションは，［インシデント］フィールドでの選択内容に対して，削除トラップをNorthboundアプリケーションに送信するかどうかを設定します。

送信しない

NNMiは，インシデントがNNMiで削除されてもNorthboundアプリケーションに通知しません。

これがデフォルト設定です。

送信

NNMiは，NNMiで削除されるインシデントごとに，削除トラップをNorthboundアプリケーションに送信します。

詳細については，「28.3.4　インシデント削除通知」を参照してください。

NNMiコンソールアクセス

NorthboundアプリケーションからNNMiコンソールを参照するURLの接続プロトコル仕様。NNMiがNorthboundアプリケーションに送信するトラップのNmsUrl varbind（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.2）には，NNMi URLが含まれます。

設定ページのデフォルトは，NNMi設定と一致する設定になります。

NNMiコンソールがHTTPとHTTPS両方の接続を承認するよう設定されている場合，NNMi URLでHTTP接続プロトコルの指定を変更できます。例えば，Northboundアプリケーションのすべてのユーザーがイントラネット上にある場合は，NorthboundアプリケーションからNNMiコンソールへのアクセスをHTTP経由に設定できます。

NorthboundアプリケーションからNNMiコンソールに接続するプロトコルを変更する場合は，必要に応じて，［HTTP］オプションまたは［HTTPS］オプションを選択します。

Incident Filter（インシデントフィルター）

Northboundアプリケーションに送信されたイベントをフィルターするために統合で使用されるオブジェクトID（OID）のリスト。各フィルターエントリーは，有効な数値OID（例えば，.1.3.6.1.6.3.1.1.5.4.1.3.6.1.4.1.9）またはOIDプレフィックス（例えば，.1.3.6.1.6.3.1.1.5.*）にすることができます。

次のオプションの1つを選択します。

なし

NNMiはすべてのイベントをNorthboundアプリケーションに送信します。

これがデフォルト設定です。

含む

NNMiは，フィルターで識別されたOIDと一致する特定のイベントだけを送信します。

除外する

NNMiは，フィルターで識別されたOIDと一致する特定のイベントを除くすべてのイベントを送信します。

インシデントフィルターを指定します。

フィルターエントリーを追加するには，下側のテキストボックスにテキストを入力してから，［追加］をクリックします。

フィルターエントリーを削除するには，上側のボックスのリストからエントリーを選択して，［削除］をクリックします。

詳細については，「28.3.5　イベント転送フィルター」を参照してください。

28.8.3　NNMi Northboundインタフェース転送先のステータス情報

Northbound転送先の読み取り専用ステータス情報を次の表に示します。この情報は，統合が現在機能しているか確認する場合に役立ちます。

表28‒3　NNMi Northboundインタフェース転送先のステータス情報

フィールド

説明

トラップ転送先IPアドレス

転送先ホスト名の解決先となるIPアドレス。

この値は，このノースバウンド転送先に固有です。

アップタイム（秒）

Northboundコンポーネントが最後に起動されてからの時間（秒）。NNMiがNorthboundアプリケーションに送信するトラップのsysUptimeフィールド（1.3.6.1.2.1.1.3.0）にはこの値が含まれます。

この値は，NNMi Northboundインタフェースを使用するすべての統合に対して同じです。最新の値を表示するには，リフレッシュするか，フォームを閉じて再び開いてください。

NNMi URL

NNMiコンソールに接続するためのURL。NNMiがNorthboundアプリケーションに送信するトラップのNmsUrl varbind（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.2）にはこの値が含まれます。

この値は，このノースバウンド転送先に固有です。

28.8.4　NNMi Northboundインタフェースで使用されるMIB情報

特定のMIBをNNMiにロードし，NNMi Northbound統合によって送信されるインシデント通知で使用される管理情報を表示するには，次の手順を実行します。

次のディレクトリに移動する。

Windows：%NnmInstallDir%misc¥nnm¥snmp-mibs¥Vendor¥Hewlett-Packard

Linux：/opt/OV/misc/nnm/snmp-mibs/Vendor/Hewlett-Packard

次のコマンドを実行して，hp-nnmi.mibファイルをロードする。

nnmloadmib.ovpl -load hp-nnmi.mib

次のコマンドを実行して，hp-nnmi-registrations.mibファイルをロードする。

nnmloadmib.ovpl -load hp-nnmi-registrations.mib

次のコマンドを実行して，hp-nnmi-nbi.mibファイルをロードする。

nnmloadmib.ovpl -load hp-nnmi-nbi.mib

NNMiコンソールから，［設定］ワークスペースを開く。

［MIB］＞［ロード済みMIB］をクリックします。

ロードした各MIBをダブルクリックし，［MIB変数］をクリックしてMIB情報を表示します。

28.8.5　NNMi Northboundインタフェースで使用されるSNMPトラップ情報

Northboundインタフェースで使用されるSNMPトラップについては，hp-nnmi-nbi.mibファイルに定義されています。

NNMiをNorthboundアプリケーションとして使用する場合は，次の手順を実行してSNMPトラップインシデントの定義を追加してください。

「28.8.4　NNMi Northboundインタフェースで使用されるMIB情報」の手順1.から手順4.を実行する。

次のコマンドを実行して，SNMPトラップインシデントの定義を追加する。

nnmincidentcfg.ovpl -loadTraps HP-NNMI-NBI-MIB

29　JP1/Universal CMDB 10.3 Full

JP1/Universal CMDB 10.3 Full（UCMDB：ユニバーサル設定管理データベース）は，検出および依存関係マッピングへのネイティブ統合によって，インフラストラクチャとアプリケーションの関係についての最新で正確な情報を自動的に維持します。この章では，NNMiとUCMDBの統合について説明します。

29.1　NNMiとUCMDBの統合

NNMiとUCMDBとの間でNNMiトポロジ情報を共有します。UCMDBは，設定項目（CI）としてNNMiトポロジに各デバイスを保存したり，Discovery and Dependency Mapping（DDM：検出と依存関係マッピング）パターンをNNMiトポロジ用のCIに適用し，デバイス障害の影響を予測したりします。デバイス障害の影響分析は，UCMDBユーザーインタフェース，およびNNMiコンソールから入手できます。

連携できるUCMDBのバージョンについては，NNMiのリリースノートを参照してください。

NNMiとUCMDBは同じコンピュータにインストールできません。これらの製品は，次の構成のどちらかで，異なるコンピュータにインストールする必要があります。

異なるオペレーティングシステム

例えば，NNMi管理サーバーをLinuxオペレーティングシステムにし，UCMDBサーバーをWindowsオペレーティングシステムにします。

同じオペレーティングシステム

例えば，NNMi管理サーバー，UCMDBサーバーを共にWindowsオペレーティングシステムにします。

重要

UCMDBと連携する場合は，次のことに注意してください。

アプリケーションフェイルオーバー機能によるHA構成は利用できません。

UCMDBからNNMiにSSLで接続しないでください。

NNMiとUCMDBの統合については，UCMDB提供の取扱説明書を参照してください。

第9編　連携編

30　JP1/IM2のインテリジェント統合管理基盤との連携

30.1　JP1/IM2のインテリジェント統合管理基盤との連携

JP1/IM2 のインテリジェント統合管理基盤と連携することで，NNMi が管理しているノードの情報をJP1/IM2 の統合オペレーション・ビューアーに表示できます。

JP1/IM2 のインテリジェント統合管理基盤と連携するためには，JP1/IM2 用のプラグインをセットアップする必要があります。

連携機能の詳細，および，セットアップ方法については，リリースノートを参照してください。

31　RESTful API

NNMiのRESTful APIを用いて，NNMiとほかの製品を連携させることができます。

31.1　RESTful API

RESTful APIでは，NNMiのインシデント，ノード，IPアドレス，およびインタフェースの情報を取得したり，更新したりできます。

ほかの製品やWebポータルなどから，RESTful APIを使用してNNMiと連携することで，ほかの製品やWebポータルでNNMiの情報を表示したり，更新したりできます。

RESTful APIの詳細については，リリースノートを参照してください。

付録

付録A　NNMiのmanページを表示できない場合（Linux)

NNMi管理サーバーにNNMiのmanページを表示できない場合は，MANPATH変数に/opt/OV/manの場所が含まれていることを確認します。含まれていない場合は，/opt/OV/manの場所をMANPATH変数に追加します。

付録B　新規インストール中に読み込むMIB一覧

次の表は，NNMiが新規インストール中に読み込むMIBを一覧で示しています。

NNMiをバージョンアップした場合は読み込まれません。

なお，表に示すMIBファイルは，次のパスからの相対パスになります。

Windows：%NnmInstallDir%misc¥nnm¥snmp-mibs¥

また，Windowsの場合，パスの区切り文字が/ではなく¥になります。

Linux：$NnmInstallDir/misc/nnm/snmp-mibs/

表B‒1　NNMiが新規インストール中に読み込むMIB

MIB名

MIBファイル

ATM-FORUM-MIB

Vendor/Cisco/ATM-FORUM-MIB.my

ATM-FORUM-TC-MIB

Vendor/Cisco/ATM-FORUM-TC-MIB.my

ATM-MIB

Standard/rfc2515-ATM-MIB.mib

ATM-TC-MIB

Standard/rfc2514-ATM-TC-MIB.mib

ATM2-MIB

Standard/rfc3606-ATM2-MIB.mib

ArcsightModule

Vendor/Hewlett-Packard/hp-arcsight.mib

BGP4-MIB

Standard/rfc4273-BGP4-MIB.mib

BRIDGE-MIB

Standard/rfc4188-BRIDGE-MIB.mib

CISCO-AAL5-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-AAL5-MIB.my

CISCO-ATM-IF-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-ATM-IF-MIB.my

CISCO-ATM-SWITCH-ADDR-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-ATM-SWITCH-ADDR-MIB.my

CISCO-C2900-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-C2900-MIB.my

CISCO-CDP-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-CDP-MIB.my

CISCO-DOT11-ASSOCIATION-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-DOT11-ASSOCIATION-MIB.my

CISCO-DOT11-IF-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-DOT11-IF-MIB.my

CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB.my

CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB.my

CISCO-ENVMON-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-ENVMON-MIB.my

CISCO-FLASH-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-FLASH-MIB.my

CISCO-FRAME-RELAY-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-FRAME-RELAY-MIB.my

CISCO-HSRP-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-HSRP-MIB.my

CISCO-IETF-IP-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-IETF-IP-MIB.my

CISCO-IETF-IPMROUTE-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-IETF-IPMROUTE-MIB.my

CISCO-IETF-PIM-EXT-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-IETF-PIM-EXT-MIB.my

CISCO-IETF-PIM-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-IETF-PIM-MIB.my

CISCO-IETF-PW-ENET-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-IETF-PW-ENET-MIB.my

CISCO-IETF-PW-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-IETF-PW-MIB.my

CISCO-IETF-PW-MPLS-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-IETF-PW-MPLS-MIB.my

CISCO-IETF-PW-TC-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-IETF-PW-TC-MIB.my

CISCO-MEMORY-POOL-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-MEMORY-POOL-MIB.my

CISCO-MVPN-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-MVPN-MIB.my

CISCO-NBAR-PROTOCOL-DISCOVERY-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-NBAR-PROTOCOL-DISCOVERY-MIB.my

CISCO-PIM-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-PIM-MIB.my

CISCO-PRODUCTS-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-PRODUCTS-MIB.my

CISCO-QOS-PIB-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-QOS-PIB-MIB.my

CISCO-RF-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-RF-MIB.my

CISCO-RHINO-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-RHINO-MIB.my

CISCO-RTTMON-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-RTTMON-MIB.my

CISCO-RTTMON-TC-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-RTTMON-TC-MIB.my

CISCO-SMI

Vendor/Cisco/CISCO-SMI.my

CISCO-STACK-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-STACK-MIB.my

CISCO-TC

Vendor/Cisco/CISCO-TC.my

CISCO-VTP-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-VTP-MIB.my

CISCOWAN-SMI

Vendor/Cisco/CISCOWAN-SMI.my

DHCP-MIB

Vendor/Microsoft/dhcp.mib

DIFFSERV-DSCP-TC

Standard/rfc3289-DIFFSERV-DSCP-TC.mib

DIFFSERV-MIB

Standard/rfc3289-DIFFSERV-MIB.mib

DISMAN-NSLOOKUP-MIB

Standard/rfc4560-DISMAN-NSLOOKUP-MIB.mib

DISMAN-PING-MIB

Standard/rfc4560-DISMAN-PING-MIB.mib

DISMAN-TRACEROUTE-MIB

Standard/rfc4560-DISMAN-TRACEROUTE-MIB.mib

DRAFT-MSDP-MIB

Vendor/Cisco/MSDP-MIB.my

DS1-MIB

Standard/rfc4805-DS1-MIB.mib

DS3-MIB

Standard/rfc3896-DS3-MIB.mib

DVMRP-MIB

Vendor/Nortel/DVMRP-MIB.mib

ENTITY-MIB

Standard/rfc4133-ENTITY-MIB.mib

ENTITY-STATE-MIB

Standard/rfc4268-ENTITY-STATE-MIB.mib

ENTITY-STATE-TC-MIB

Standard/rfc4268-ENTITY-STATE-TC-MIB.mib

EXTREME-BASE-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-CABLE-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-DLCS-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-DOS-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-EAPS-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-EDP-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-ENH-DOS-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-ESRP-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-FDB-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-FILETRANSFER-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-NETFLOW-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-NP-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-OSPF-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-PBQOS-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-POE-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-PORT-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-POS-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-QOS-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-RTSTATS-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-SERVICES-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-SLB-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-SNMPV3-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-STP-EXTENSIONS-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-SYSTEM-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-TRAP-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-TRAPPOLL-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-V2TRAP-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-VC-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-VLAN-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-WIRELESS-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREMEdot11AP-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREMEdot11f-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EtherLike-MIB

Standard/rfc3635-EtherLike-MIB.mib

FDDI-SMT73-MIB

Standard/Historic/rfc1512-FDDI-SMT73-MIB.mib

FOUNDRY-SN-ROOT-MIB

Vendor/Foundry/FOUNDRY-SN-ROOT-MIB.mib

FRAME-RELAY-DTE-MIB

Standard/rfc2115-FRAME-RELAY-DTE-MIB.mib

FtpServer-MIB

Vendor/Microsoft/ftp.mib

HC-RMON-MIB

Standard/rfc3273-HC-RMON-MIB.mib

HCNUM-TC※

NNM/server/lib/nms-mib-model.jar/com/hp/ov/nms/mib/model/hibernate/rfc2856-HCNUM-TC.mib

HOST-RESOURCES-MIB

Standard/rfc2790-HOST-RESOURCES-MIB.mib

HOST-RESOURCES-TYPES

Standard/rfc2790-HOST-RESOURCES-TYPES.mib

HP-ICF-OID

Vendor/Hewlett-Packard/ProCurve/hpicfOid.mib

HP-SITESCOPE-MIB

Vendor/Hewlett-Packard/HP-SITESCOPE-MIB.mib

HP-SN-AGENT-MIB

Vendor/Hewlett-Packard/hpEtherSwitch/hp-sn-agent.mib

HP-SN-ROOT-MIB

Vendor/Hewlett-Packard/hpEtherSwitch/hp-sn-root.mib

HP-SN-SWITCH-GROUP-MIB

Vendor/Hewlett-Packard/hpEtherSwitch/hp-sn-switch.mib

HP-UNIX

Vendor/Hewlett-Packard/hp-unix

HttpServer-MIB

Vendor/Microsoft/http.mib

IANA-ADDRESS-FAMILY-NUMBERS-MIB

Standard/IANA-ADDRESS-FAMILY-NUMBERS-MIB.mib

IANA-MAU-MIB

Standard/rfc4836-IANA-MAU-MIB.mib

IANA-RTPROTO-MIB

Vendor/Cisco/IANA-RTPROTO-MIB.my

IANATn3270eTC-MIB

Standard/IANATn3270eTC-MIB.mib

IANAifType-MIB

Standard/IANAifType-MIB.mib

IEEE8021-TC-MIB

IEEE/IEEE8021-TC-MIB.mib

IEEE8023-LAG-MIB

IEEE/IEEE8023-LAG-MIB.mib

IEEE802dot11-MIB

IEEE/IEEE802dot11-MIB.mib

IF-MIB

Standard/rfc2863-IF-MIB.mib

IGMP-MIB

Vendor/Cisco/IGMP-MIB.my

IGMP-STD-MIB

Vendor/Cisco/IGMP-STD-MIB.my

INET-ADDRESS-MIB

Standard/rfc4001-INET-ADDRESS-MIB.mib

INTEGRATED-SERVICES-MIB

Standard/rfc2213-INTEGRATED-SERVICES-MIB.mib

IP-FORWARD-MIB

Standard/rfc4292-IP-FORWARD-MIB.mib

IP-MIB

Standard/rfc4293-IP-MIB.mib

IPMCAST-MIB

Standard/rfc5132-IPMCAST-MIB.mib

IPMROUTE-MIB

Vendor/Cisco/IPMROUTE-MIB.my

IPMROUTE-STD-MIB

Vendor/Cisco/IPMROUTE-STD-MIB.my

IPV6-FLOW-LABEL-MIB

Standard/rfc3595-IPV6-FLOW-LABEL-MIB.mib

IPV6-MIB

Standard/rfc2465-IPV6-MIB.mib

IPV6-TC

Standard/rfc2465-IPV6-TC.mib

ISDN-MIB

Standard/rfc2127-ISDN-MIB.mib

InternetServer-MIB

Vendor/Microsoft/inetsrv.mib

JUNIPER-CHASSIS-DEFINES-MIB

Vendor/Juniper/mib-jnx-chas-defines

JUNIPER-JS-IF-EXT-MIB

Vendor/Juniper/mib-jnx-js-if-ext

JUNIPER-JS-SMI

Vendor/Juniper/mib-jnx-js-smi

JUNIPER-MIB

Vendor/Juniper/mib-jnx-chassis

JUNIPER-SMI

Vendor/Juniper/mib-jnx-smi

JUNIPER-V1-TRAPS

Vendor/Juniper/v1_traps

JUNIPER-VPN-MIB

Vendor/Juniper/mib-jnx-vpn

Juniper-MIBs

Vendor/Juniper/Juniper-MIBs.mib

Juniper-UNI-SMI

Vendor/Juniper/Juniper-UNI-SMI.mib

LANGTAG-TC-MIB

Standard/rfc5131-LANGTAG-TC-MIB.mib

LLDP-MIB

IEEE/lldp.mib

LanMgr-Mib-II-MIB

Vendor/Microsoft/lmmib2.mib

MAU-MIB

Standard/rfc4836-MAU-MIB.mib

MGMD-STD-MIB

Standard/rfc5519-MGMD-STD-MIB.mib

MPLS-L3VPN-STD-MIB

Standard/rfc4382-MPLS-L3VPN-STD-MIB.mib

MPLS-LSR-MIB

Vendor/Cisco/MPLS-LSR-MIB.my

MPLS-LSR-STD-MIB

Standard/rfc3813-MPLS-LSR-STD-MIB.mib

MPLS-MIB

Vendor/Juniper/mib-jnx-mpls

MPLS-TC-STD-MIB

Standard/rfc3811-MPLS-TC-STD-MIB.mib

MPLS-TE-MIB

Vendor/Cisco/MPLS-TE-MIB.my

MPLS-TE-STD-MIB

Standard/rfc3812-MPLS-TE-STD-MIB.mib

MPLS-VPN-MIB

Vendor/Cisco/MPLS-VPN-MIB.my

MSDP-MIB

Vendor/Nortel/MSDP-MIB.mib

Nortel-Magellan-Passport-StandardTextualConventionsMIB

Vendor/Nortel/Nortel-Magellan-Passport-StandardTextualConventionsMIB.mib

Nortel-Magellan-Passport-TextualConventionsMIB

Vendor/Nortel/Nortel-Magellan-Passport-TextualConventionsMIB.mib

Nortel-Magellan-Passport-UsefulDefinitionsMIB

Vendor/Nortel/Nortel-Magellan-Passport-UsefulDefinitionsMIB.mib

Nortel-MsCarrier-MscPassport-StandardTextualConventionsMIB

Vendor/Nortel/Nortel-MsCarrier-MscPassport-StandardTextualConventionsMIB.mib

Nortel-MsCarrier-MscPassport-TextualConventionsMIB

Vendor/Nortel/Nortel-MsCarrier-MscPassport-TextualConventionsMIB.mib

Nortel-MsCarrier-MscPassport-UsefulDefinitionsMIB

Vendor/Nortel/Nortel-MsCarrier-MscPassport-UsefulDefinitionsMIB.mib

OLD-CISCO-CHASSIS-MIB

Vendor/Cisco/OLD-CISCO-CHASSIS-MIB.my

OLD-CISCO-INTERFACES-MIB

Vendor/Cisco/OLD-CISCO-INTERFACES-MIB.my

OLD-CISCO-SYS-MIB

Vendor/Cisco/OLD-CISCO-SYS-MIB.my

OSPF-MIB

Standard/rfc4750-OSPF-MIB.mib

P-BRIDGE-MIB

Standard/rfc4363-P-BRIDGE-MIB.mib

PIM-MIB

Vendor/Cisco/PIM-MIB.my

PIM-STD-MIB

Standard/rfc5060-PIM-STD-MIB.mib

POWER-ETHERNET-MIB

Standard/rfc3621-POWER-ETHERNET-MIB.mib

PerfHist-TC-MIB

Standard/rfc3593-PerfHist-TC-MIB.mib

Q-BRIDGE-MIB

Standard/rfc4363-Q-BRIDGE-MIB.mib

RAPID-CITY

Vendor/Nortel/RAPID-CITY.mib

RFC-1212※

NNM/server/lib/nms-mib-model.jar/com/hp/ov/nms/mib/model/hibernate/rfc1212-RFC1212.mib

RFC-1215

Standard/rfc1215-RFC1215.mib

RFC1155-SMI※

NNM/server/lib/nms-mib-model.jar/com/hp/ov/nms/mib/model/hibernate/rfc1155-RFC1155-SMI.mib

RFC1213-MIB※

NNM/server/lib/nms-mib-model.jar/com/hp/ov/nms/mib/model/hibernate/rfc1213-RFC1213-MIB.mib

RFC1271-MIB※

NNM/server/lib/nms-mib-model.jar/com/hp/ov/nms/mib/model/hibernate/rfc1271-RFC1271-MIB.mib

RFC1315-MIB

Standard/rfc1315-RFC1315-MIB.mib

RIPv2-MIB

Standard/rfc1724-RIPv2-MIB.mib

RMON-MIB

Standard/rfc2819-RMON-MIB.mib

RMON2-MIB

Standard/rfc4502-RMON2-MIB.mib

RS-232-MIB

Standard/rfc1659-RS-232-MIB.mib

SMON-MIB

Standard/rfc2613-SMON-MIB.mib

SNMP-FRAMEWORK-MIB

Standard/rfc3411-SNMP-FRAMEWORK-MIB.mib

SNMP-REPEATER-MIB

Standard/rfc2108-SNMP-REPEATER-MIB.mib

SNMP-TARGET-MIB

Standard/rfc3413-SNMP-TARGET-MIB.mib

SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB

Standard/rfc3415-SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB.mib

SNMPv2-CONF※

NNM/server/lib/nms-mib-model.jar/com/hp/ov/nms/mib/model/hibernate/rfc1904-SNMPv2-CONF.mib

SNMPv2-MIB※

NNM/server/lib/nms-mib-model.jar/com/hp/ov/nms/mib/model/hibernate/rfc3418-SNMPv2-MIB.mib

SNMPv2-SMI※

NNM/server/lib/nms-mib-model.jar/com/hp/ov/nms/mib/model/hibernate/rfc2578-SNMPv2-SMI.mib

SNMPv2-TC※

NNM/server/lib/nms-mib-model.jar/com/hp/ov/nms/mib/model/hibernate/rfc2579-SNMPv2-TC.mib

SONET-MIB

Standard/rfc3592-SONET-MIB.mib

TOKEN-RING-RMON-MIB

Standard/Historic/rfc1513-TOKEN-RING-RMON-MIB.mib

TRANSPORT-ADDRESS-MIB

Standard/rfc3419-TRANSPORT-ADDRESS-MIB.mib

TUNNEL-MIB

Standard/rfc4087-TUNNEL-MIB.mib

VMWARE-AGENTCAP-MIB

Vendor/VMware/VMWARE-AGENTCAP-MIB.mib

VMWARE-ENV-MIB

Vendor/VMware/VMWARE-ENV-MIB.mib

VMWARE-OBSOLETE-MIB

Vendor/VMware/VMWARE-OBSOLETE-MIB.mib

VMWARE-PRODUCTS-MIB

Vendor/VMware/VMWARE-PRODUCTS-MIB.mib

VMWARE-RESOURCES-MIB

Vendor/VMware/VMWARE-RESOURCES-MIB.mib

VMWARE-ROOT-MIB

Vendor/VMware/VMWARE-ROOT-MIB.mib

VMWARE-SYSTEM-MIB

Vendor/VMware/VMWARE-SYSTEM-MIB.mib

VMWARE-TC-MIB

Vendor/VMware/VMWARE-TC-MIB.mib

VMWARE-VC-EVENT-MIB

Vendor/VMware/VMWARE-VC-EVENT-MIB.mib

VMWARE-VMINFO-MIB

Vendor/VMware/VMWARE-VMINFO-MIB.mib

VPN-TC-STD-MIB

Standard/rfc4265-VPN-TC-STD-MIB.mib

VRRP-MIB

Standard/rfc2787-VRRP-MIB.mib

WINDOWS-NT-PERFORMANCE

Vendor/Microsoft/WINDOWS-NT-PERFORMANCE.mib

WINS-MIB

Vendor/Microsoft/wins.mib

X-DDI-MIB

Vendor/Nortel/x-ddi-adapter-mib

XYLAN-BASE-MIB

Vendor/OTHER-VENDORS/XYLAN-BASE-MIB.mib

XYLAN-HEALTH-MIB

Vendor/OTHER-VENDORS/XYLAN-HEALTH-MIB.mib

注※　一部のMIBファイルは，jarファイルに含まれています。表中のMIBファイルは，次に示すjarファイル内での相対パスとなります。

Windows：%NnmInstallDir%NNM¥server¥lib¥nms-mib-model.jar

Linux：$NnmInstallDir/NNM/server/lib/nms-mib-model.jar

付録C　NNMi環境変数

NNMiには，ファイルシステム内の移動やスクリプトの作成に使用できる多数の環境変数があります。

付録C.1　マニュアルで使用する環境変数

このマニュアルでは，主に次の2つのNNMi環境変数を使用して，ファイルやディレクトリの場所を参照します。次に示す変数はデフォルト値です。実際の値は，NNMiのインストール時に行った選択内容によって異なります。

Windows

−%NnmInstallDir%: <drive>:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥

−%NnmDataDir%: <drive>:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥

メモ

Windowsシステムでは，NNMiのインストールプロセスによってこれらのシステム環境変数が作成されるため，すべてのユーザーがいつでも使用できます。

重要

パス名にスペースを含む場合，必ずクォート（""）で囲んでください。

（例）

"%NnmInstallDir%bin¥ovstatus" -c

Linux

−$NnmInstallDir: /opt/OV

−$NnmDataDir: /var/opt/OV

メモ

Linuxシステムでは，これらの環境変数を使用する場合は手動で作成する必要があります。

なお，このドキュメントでは以下の環境変数を使用しています。以下のパスのように読み替えてください。

Windows

−%jdkdir%: %NnmInstallDir%nonOV¥jdk¥zulu¥zulu8.21.0.1-jdk8.0.131-win_x64

Linux

−$jdkdir: /opt/OV/nonOV/jdk/zulu/ zulu8.21.0.1-jdk8.0.131-linux_x64

また，このドキュメントには，NNMi管理サーバーでユーザーログオン設定を行うときに使用するNNMi環境変数も一部掲載されています。これらの変数の形式はNNM_*です。NNMi環境変数の詳細リストについては，「付録C.2　ほかの使用可能な環境変数」を参照してください。

付録C.2　ほかの使用可能な環境変数

NNMi管理者は，NNMiのファイルには定期的にアクセスします。NNMiには，通常アクセスする場所へ移動するための環境変数を設定するスクリプトが用意されています。

NNMi環境変数の拡張リストをセットアップするには，次の例のようなコマンドを使用します。

Windows

"C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥bin¥nnm.envvars.bat"

Linux

. /opt/OV/bin/nnm.envvars.sh

「.」と「/」の間には必ず空白を入れてください。

上記の各OS用のコマンドを実行したあとで，表C-1（Windows）または表C-2（Linux）で示すNNMi環境変数を使用して，頻繁に使用するNNMiファイルの場所へ移動できます。

表C‒1　Windows OSでの環境変数のデフォルトの場所

変数

Windows（例）

%NNM_BIN%

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥bin

%NNM_CONF%

C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥Conf

%NNM_DATA%

C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi

%NNM_DB%

C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥shared¥nnm¥databases

%NNM_JAVA%

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥nonOV¥jdk¥hpsw¥bin¥java.exe

%NNM_JAVA_DIR%

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥java

%NNM_JBOSS%

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥nmsas

%NNM_JBOSS_DEPLOY%

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥nmsas¥server¥nms¥deploy

%NNM_JBOSS_LOG%

C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥log¥nnm

%NNM_JBOSS_SERVERCONF%

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥nmsas¥server¥nms

%NNM_JRE%

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥nonOV¥jdk¥hpsw

%NNM_LOG%

C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥log

%NNM_LRF%

C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥shared¥nnm¥lrf

%NNM_PRIV_LOG%

C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥log

%NNM_PROPS%

C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥shared¥nnm¥conf¥props

%NNM_SHARED_CONF%

C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥shared¥nnm¥conf

%NNM_SHARE_LOG%

C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥log

%NNM_SNMP_MIBS%

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥misc¥nnm¥snmp-mibs

%NNM_TMP%

C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥tmp

%NNM_USER_SNMP_MIBS%

C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥shared¥nnm¥user-snmp-mibs

%NNM_WWW%

C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥shared¥nnm¥www

表C‒2　Linux OSでの環境変数のデフォルトの場所

変数

Linux（例）

$NNM_BIN

/opt/OV/bin

$NNM_CONF

/var/opt/OV/conf

$NNM_DATA

/var/opt/OV

$NNM_DB

/var/opt/OV/shared/nnm/databases

$NNM_JAVA

/opt/OV/nonOV/jdk/hpsw/bin/java

$NNM_JAVA_DIR

/opt/OV/java

$NNM_JBOSS

/opt/OV/nmsas

$NNM_JBOSS_DEPLOY

/opt/OV/nmsas/server/nms/deploy

$NNM_JBOSS_LOG

/var/opt/OV/log/nnm

$NNM_JBOSS_SERVERCONF

/opt/OV/nmsas/server/nms

$NNM_JRE

/opt/OV/nonOV/jdk/hpsw

$NNM_LOG

/var/opt/OV/log

$NNM_LRF

/var/opt/OV/shared/nnm/lrf

$NNM_PRIV_LOG

/var/opt/OV/log

$NNM_PROPS

/var/opt/OV/shared/nnm/conf/props

$NNM_SHARED_CONF

/var/opt/OV/shared/nnm/conf

$NNM_SHARE_LOG

/var/opt/OV/log

$NNM_SNMP_MIBS

/opt/OV/misc/nnm/snmp-mibs

$NNM_USER_SNMP_MIBS

/var/opt/OV/shared/nnm/user-snmp-mibs

$NNM_TMP

/var/opt/OV/tmp

$NNM_WWW

/var/opt/OV/shared/nnm/www

付録D　Causal EngineとNNMiインシデント

通信とデータネットワークは規模と複雑さが著しく伸び，発生する障害の数も増えています。障害が1つ発生しただけでもたくさんの警報が発生することもあり，ネットワークオペレータにとっての障壁は，あらゆる逸話的警報の中から本当の問題を見分けることになりました。従来のイベント相関システムによって警報の数を減らすことはできましたが，これらのシステムは根本原因を自動化された方法で突き止めるという点で劣る傾向があります。

NNMi Causal Engine技術は，因果関係ベースのアプローチを使用して，根本原因解析（RCA）をネットワーク症状に適用します。

付録D.1　因果関係解析−高度な考察

Causal Engine技術によって，次の高度な機能が可能になります。

NmsApa jbossサービスを使用して，ネットワークを解析する

RCAへのモデルベースのアプローチ

−管理対象オブジェクト同士の間の行動的関連をモデル化する

−イベント因果関係に加えてオブジェクトモデルを使用して解析を進める

−根本原因と影響を判定する

−MINCAUSEアルゴリズムをベースにする

−あいまい性および部分的症状に対処可能である

動的

−解析中に症状を積極的に誘発させる

−トポロジの変化に動的に反応する

拡張性

−モジュールの階層を採用する（インポート／エクスポート）

−ネットワーク障害のエンドツーエンドの診断を提供する

−将来の製品でのルールセット追加を可能にする

付録D.2　Causal Engineの概念

Causal Engine技術では，次の逐次的アプローチを使用します。

根本原因問題と症状を形式的に定義する。

モデルを使用して症状を根本原因問題に関連づけることで，解析を行う。

症状の源は，次の2つです。

StatePoller（症状が状態の変化の場合）

イベント（症状がトラップの場合）

根本原因に関連する結論を生み出す。

Causal Engineの結論には，モデルに関連したアーチファクト（成果物）が含まれています。アーチファクトには，次の詳細が含まれます。

インシデント発生

インシデント相関

インシデント抑制

インシデント中止

関連するオブジェクトのステータス

付録D.3　ステータスの概念

インシデント操作に加えて，NmsApaサービスは関連オブジェクトのステータスを設定します。ステータスはオブジェクトの状態全般を示すために使用され，未解決結論の結果として計算されます。どの結論にも重大度が関連づけられてあり，報告されるステータスはすべての未解決結論のうちで最も深刻なものになります。さらに，結論はユーザーに，オブジェクトのステータスについての根本原因（つまり理由）を知らせます。

NmsApaサービスは，次のオブジェクトを管理します。

SNMPエージェント

IPv4アドレス

インタフェース

接続

ノード

ノードグループ

NmsApaサービスは，重大度の高いものから順に次のステータスカテゴリを使用します。

不明

使用不可

危険域

重要警戒域

警戒域

注意域

正常域

ステータスなし

付録D.4　エピソードとは

NmsApaサービスの目標は，オペレータやネットワークエンジニアが対処できるたった1つのインシデントを提示することです。そのために，NmsApaサービスはエピソードの概念を使用します。エピソードは特定の期間存在し，その間に2番目の障害は設定に基づいて相関付けられるか抑制されます。

例

AddressNotRespondingインシデントは，InterfaceDownインシデントによって，次のシナリオに従って抑制されます。

IPv4アドレスがICMPへの応答を停止すると，エピソードが開始して60秒間存続します。

その期間内に，IPv4アドレスに関連づけられたインタフェースが停止すると，NmsApaサービスはインタフェース停止状態が原因でIPv4アドレスが応答を停止したと結論付けます。

したがって，AddressNotRespondingインシデントは発生しません。InterfaceDownインシデントだけが発生します。

InterfaceDownインシデントがその期間内に検出されるようにするために，NmsApaサービスは指定ポーリングをそのインタフェースに対して発行します。これによってネットワークエンジニアは，問題の根本原因（この場合はインタフェース）を修正できるようになります。

インタフェースがエピソード中に停止しない場合，NmsApaサービスはAddressNotRespondingインシデントを発生します。インタフェースがエピソード後に停止すると，InterfaceDownインシデントが発生します。この場合，ネットワークエンジニアは2つの問題に個々に対処しなければなりません。

NodeDownインシデントは，1ホップネイバー（隣接）インタフェースからのInterfaceDownインシデントを，次のシナリオに従って相関付けします。

インタフェースが停止すると，NodeDownエピソードが隣接ノードに対して開始され，300秒間存続します。

その期間内に，ノードが停止すると，InterfaceDownインシデントがNodeDownインシデントの下で相関付けされます。

すべての1ホップネイバーからのInterfaceDownインシデントがNodeDownインシデントの下に相関付けされます。InterfaceDownインシデントを，NodeDownインシデントを裏付ける証拠として検討できます。

付録D.5　NNMiは何を解析するのか？

NNMiはSNMPプロトコルを使用して管理対象ノードから情報を，SNMPエージェント（管理対象ノードで稼働しているプロセスで，管理機能を提供する）を使用して取得します。SNMPエージェントは，管理対象ノード上のインタフェースおよびポートを管理し，1つ以上のノードと関連づけが可能です。

SNMPエージェントに関連づけられた可能なNNMiステータスカテゴリの一覧を次に示します。

不明−適用不可。

使用不可−適用不可。

危険域−SNMPエージェントはSNMPクエリーに応答しません。

警戒域−適用不可。

注意域−適用不可。

正常域−SNMPエージェントはSNMPクエリーに応答します。

ステータスなし−SNMPエージェントはポーリングされません。

IPv4アドレスは，ICMPに応答するルーティング可能なアドレスです。IPv4アドレスは，通常はノードに関連づけされます。NNMiは，ノードのステータスを次のように報告します。

不明−適用不可。

使用不可−このIPv4アドレスに関連づけられたインタフェースは管理できないまたは使用不可にされています。

危険域−IPv4アドレスはICMPクエリーに応答しません（デバイスをpingします）。

警戒域−適用不可。

注意域−適用不可。

正常域−IPv4アドレスはICMPクエリーに応答します。

ステータスなし−IPv4アドレスはポーリングされません。

インタフェースとは，ノードをネットワークに接続するために使用する物理的なポートです。NNMiはインタフェースのステータスを次のように報告します。

不明−インタフェースに関連づけられたSNMPエージェントは，SNMPクエリーに応答しません。不明は，NmsApaサービスが，ifAdminStatusとifOperStatusを測定できないため，稼働状況を判定できないことを示します。

使用不可−インタフェースは管理できません（ifAdminStatus=down）。

危険域−インタフェースは操作できません（ifOperStatus=down）。

警戒域−適用不可。

注意域−適用不可。

正常域−インタフェースは操作可能です（ifOperStatus=up）。

ステータスなし−インタフェースはポーリングされていません。

ノードとは，NNMiがスパイラル検出プロセスの結果として見つけ出すデバイスです。ノードには，インタフェース，ボード，およびポートを含むことができます。ノードは，次の2つのカテゴリに分けることができます。

ネットワークノード：スイッチ，ルーター，ブリッジおよびハブなどのアクティブデバイス

エンドノード：LinuxサーバーやWindowsサーバーなど

NNMiは通常はネットワークノードを管理し，ノードステータスを次のように報告します。

不明−ノードに関連したSNMPエージェントはSNMPクエリーに応答せず，ポーリングしたIPv4アドレスはICMPクエリーに応答しません。これは，NNMiがノードを管理できないことを示します。

使用不可−適用不可。

危険域−次のどれかになります。

ノードは，隣接解析の決定によって停止しています。

ノードは重要とマークされており，管理が困難です（ノードにNNMiサーバーからアクセスできません）。

ノードはアイランドであり（近隣ノードがない），そのため管理が困難です。

NmsApaサービスは，ノードが停止しているか，または着信接続が停止しているかを判定できません。

警戒域−次のどれかになります。

ノードに関連づけられたSNMPエージェントは，SNMPクエリーに応答しません。

ノード内の1つ以上のインタフェースが停止しています。

ノード上の1つ以上のIPv4アドレスがICMPに応答していません。

注意域−適用不可。

正常域−ノードのSNMPエージェント，ポーリングしたインタフェース，およびポーリングしたIPv4アドレスは稼働しています。

ステータスなし−ノードのSNMPエージェント，すべてのインタフェース，およびすべてのIPv4アドレスはポーリングされていません。

接続はレイヤー2物理接続とレイヤー3ネットワーク接続です。NNMiは，転送データベース（FDB）表をほかのネットワークデバイスから読み取り，CDPやEDPなどの検出プロトコルをサポートするデバイスを使用することで，接続情報を検出します。NNMiは接続のステータスを，次のように報告します。

不明−接続のすべてのエンドポイントが不明なステータスを持っています。

使用不可−接続のどれか1つのエンドポイントが使用不可です。

危険域−すべてのエンドポイントは操作できません。

警戒域−エンドポイントのどれか1つが停止しています。

注意域−エンドポイントは，不明だが危険でないステータスを持っています。

正常域−すべてのエンドポイントは，操作可能です。

ステータスなし−どれか1つのエンドポイントがポーリングされません。

ノードグループはノードの論理的コレクションで，ポーリング設定を分離するために使用します。管理者は，ノードタイプのグループ化を作成します。例えばルーターなど一部のノードは業務上絶対不可欠であるため，これらのルーターはより頻繁にポーリングするのがよいでしょう。そのためには，重要なルーターが入ったノードグループを定義して，これらのグループによって短いポーリングサイクルを設定します。

NNMiは，ノードグループのステータスを次のように報告します。

不明−グループ内のすべてのノードが不明なステータスを持っています。

使用不可−適用不可。

危険域−グループ内のすべてのノードが危険なステータスを持っています。

警戒域−グループ内の1つ以上のノードが危険なステータスを持っています。

注意域−ノードは，不明だが危険でないステータスを持っています。

正常域−グループ内のすべてのノードが正常なステータスを持っています。

ステータスなし−グループ内のすべてのノードがステータスを持っていません。

付録D.6　失敗のシナリオは何ですか？

次のシナリオは，ネットワークでの問題の例と，Causal Engineがこれらの問題を診断するために行う作業を示しています。これらのシナリオが示すインシデントの例をほかの例とともに次の表に示します。

表D‒1　インシデントの定義

インシデント名

説明

AddressNotResponding

IPv4アドレスはICMPに応答していません。次の理由が考えられます。

ノードが停止している。

デバイス（ルーターなど）の設定に誤りがあるため，幾つかのIPv4アドレスに到達できない。

InterfaceDown

インタフェースの動作状態が停止中であることを意味します。

ConnectionDown

接続の末端部の両方（またはすべて）が停止しています。

NodeDown

このインシデントは，NmsApaサービスが次の解析に基づいてノードが停止していると判定したことを示しています。

このノードに割り当てられているIPv4アドレスの100%が到達できない。

このマシンにインストールされているSNMPエージェントが応答していない。少なくとも2つの隣接デバイスが到達可能であり，このノードへの接続性について問題を報告している。

NodeOrConnectionDown

このインシデントは，ノードがICMPまたはSNMPクエリーに応答していないことを示します。また，隣接インタフェースが1つだけ停止しているため，ノードが停止しているのか接続が停止しているのかNmsApaサービスが判断できないことを示しています。

(1)　SNMPエージェントがSNMPクエリーに応答しない

シナリオ：SNMPエージェントが応答していません。例えば，このSNMPエージェントのコミュニティ文字列が変更され，NNMiの通信設定がまだ更新されていないが，ノードが稼働しています（IPv4アドレスをping可能です）。

根本原因：SNMPエージェントが応答していません。

インシデント：SNMPAgentNotRespondingインシデントが発生しました。

ステータス：SNMPエージェントが危険な状態です。

結論：SNMPAgentNotResponding

結果：ノードステータスは警戒域であり，ノードについての結論はUnresponsiveAgentInNodeです。ポーリングされたすべてのインタフェースは，NNMiで管理できないため，不明ステータスです。各インタフェースについての結論はInterfaceUnmanageableです。

(2)　SNMPエージェントがSNMPクエリーに応答している

シナリオ：このシナリオは，「(1)　SNMPエージェントがSNMPクエリーに応答しない」のシナリオに続いています。NNMi管理者が通信設定を更新して新しいコミュニティ文字列を含めることを想定します。管理対象ノードのSNMPエージェントがSNMPクエリーへの応答を開始します。

根本原因：SNMPエージェントが応答しています。

インシデント：発生なし。SNMPAgentNotRespondingインシデントがクローズしました。

ステータス：SNMPエージェントは正常な状態です。

結論：SNMPAgentResponding

結果：ノードステータスは正常域であり，ノードについての結論はResponsiveAgentInNodeです。InterfaceUnmanageableはポーリングされたすべてのインタフェースから除去されて，インタフェースは前のステータスに戻ります。

(3)　IPv4アドレスがICMPに応答しない

シナリオ：S1のIPv4アドレス1が応答していません。例えば，ルーター1（R1）の経路がインタフェース1からインタフェース2に変わったことによって，S1のインタフェース1を宛て先としていたパケットが現在はR1のインタフェース2からルーティングされていると想定します。関連づけられているインタフェースは稼働しており，幾つかのIPv4アドレスをpingできるので，ノードは到達可能です。SNMPエージェントは稼働しています。

根本原因：IPv4アドレスが応答していません。

インシデント：AddressNotRespondingインシデントが発生しました。

ステータス：IPv4アドレスは危険な状態です。

結論：AddressNotResponding

結果：ノードステータスは警戒域であり，ノードについての結論はSomeUnresponsiveAddressesInNodeです。

(4)　ICMPへのIPv4アドレス応答

シナリオ：このシナリオは，「(3)　IPv4アドレスがICMPに応答しない」のシナリオに続いています。IPv4アドレスが現在は応答しており，関連づけられたインタフェースが稼働しており，ノードに到達可能であることを想定してください。例えば，幾つかのIPv4アドレスをpingできたり，SNMPエージェントが稼働していたりする状況です。

根本原因：IPv4アドレスが応答しています。

インシデント：発生なし。AddressNotRespondingインシデントがクローズしました。

ステータス：IPv4アドレスは正常な状態です。

結論：AddressResponding

結果：ノードステータスは正常域であり，ノードについての結論はResponsiveAddressesInNodeです。

(5)　インタフェースを操作できない

シナリオ：R1インタフェース1は操作できず（ifOperStatus=down），管理可能（ifAdminStatus=up）です。R1はLinkDownトラップを送信します。R1は到達可能です。幾つかのIPv4アドレス（IPv4アドレス2など）をpingできるためです。SNMPエージェントは稼働しています。IPv4アドレス1はインタフェース1に関連づけられており，ICMPへの応答を停止しました。

根本原因：インタフェースは停止しています。

インシデント：InterfaceDownインシデントが発生しました。LinkDownインシデントがInterfaceDownインシデントの下に相関付けされています。

ステータス：インタフェースは危険な状態です。

結論：InterfaceDown

結果：ノードステータスは警戒域であり，ノードについての結論はInterfacesDownInNodeです。AddressNotRespondingインシデントがIPv4アドレスに関連づけられていません。

(6)　インタフェースは操作可能である

シナリオ：このシナリオは，「(5)　インタフェースを操作できない」のシナリオに続いています。R1インタフェース1が現在は操作可能であると想定します（ifOperStatus=up）。ノードは到達可能です。そのIPv4アドレスをすべてpingできます。SNMPエージェントは稼働しています。

根本原因：インタフェースは稼働しています。

インシデント：発生なし。InterfaceDownインシデントがクローズしました。

ステータス：インタフェースは正常な状態です。

結論：InterfaceUp

結果：ノードステータスは正常域であり，ノードについての結論はInterfacesUpInNodeです。

(7)　インタフェースを管理できない

シナリオ：R1インタフェース1は管理できません（ifAdminStatus=down）が，ノードは到達可能です。例えば，インタフェース2をpingしてSNMPエージェントが稼働していると想定します。R1インタフェース1を無効にすると，そのインタフェースが操作できなくなります。このインタフェースIPv4アドレス1に関連づけられたIPv4アドレスがICMPへの応答を停止します。

根本原因：R1インタフェース1は使用不可です。

インシデント：発生なし。

ステータス：インタフェースは使用不可の状態です。

結論：InterfaceDisabled

結果：R1インタフェース1に関連づけられたIPv4アドレスはステータスが使用不可です。IPv4アドレスについての結論はAddressDisabledです。

(8)　インタフェースを管理できる

シナリオ：このシナリオは，「(5)　インタフェースを操作できない」のシナリオに続いています。R1インタフェース1が現在管理可能であり（ifAdminStatus=up），そのインタフェースの幾つかのIPv4アドレスをpingすることでこのノードに到達できると想定します。SNMPエージェントは稼働しています。R1インタフェース1を有効にすることによって，操作可能になります。このインタフェースに関連づけられたIPv4アドレスがICMPへの応答を開始します。

根本原因：インタフェースは有効です。

インシデント：発生なし。

ステータス：インタフェースは正常な状態です。

結論：InterfaceEnabled

結果：R1インタフェース1に関連づけられたIPv4アドレスはステータスが有効です。IPv4アドレスについての結論はAddressEnabledです。

(9)　接続を操作できない

シナリオ：スイッチ1（IF13）に接続しているスイッチ3のインタフェースと，スイッチ3（IF31）に接続しているスイッチ1のインタフェースとの間の接続が停止しています。トラフィックは，管理サーバーからスイッチ1（SW1）とスイッチ2（SW2）を通って流れます。IF13とIF31の両方が停止とマークされます。

根本原因：IF13とIF31の間の接続が停止しています。

インシデント：ConnectionDownインシデントが発生します。IF13とIF31からのInterfaceDownインシデントはConnectionDownの下に相関付けされます。

ステータス：接続は危険な状態です。

結論：ConnectionDown

(10)　接続を操作できる

シナリオ：このシナリオは，「(9)　接続を操作できない」のシナリオに続いています。IF13とIF31の間の接続が現在稼働していると想定します。

根本原因：IF13とIF31の間の接続が稼働しています。

インシデント：発生なし。ConnectionDownインシデントがクローズしました。

ステータス：接続は正常な状態です。

結論：ConnectionUp

(11)　直接接続しているノードが停止している

シナリオ：アクセススイッチASW11，ASW12，ASW21，およびASW22は，上で示すように分散ルーターに重複して接続されていると想定します。分散ルーターDR1とDR2は相互に直接接続しています。分散ルーターDR1が停止します。

根本原因：ノードDR1が隣接解析に従って停止しています。

インシデント：NodeDownインシデントが発生しました。1ホップネイバーからのInterfaceDownインシデントがNodeDownインシデントの下に相関付けされます。

ステータス：ノードは危険な状態です。

結論：NodeDown

(12)　直接接続されたノードは稼働している

シナリオ：このシナリオは，「(11)　直接接続しているノードが停止している」のシナリオに続いています。分散ルーターDR1が復帰していると想定します。

根本原因：ノードDR1は稼働しています。

インシデント：発生なし。NodeDownインシデントがクローズしています。

ステータス：ノードは正常な状態です。

結論：NodeUp

(13)　間接接続されたノードは停止している

メモ

上記図は概念図です。実際のNNMiトポロジマップまたはワークスペースビューを示していません。

シナリオ：このシナリオは，間接接続でNNMiが媒介デバイスを検出できない場合に発生します。この例では，ルーターR1とルーターR2はNNMiトポロジマップで直接接続しているように見えますが，実際は，これらの2つのルーターは光中継器経由で間接的に接続しています（光中継器はSNMPまたはICMPのクエリーに応答しないため，NNMiによって検出されません）。

ルーターR2は到達できません。原因は，接続されたインタフェースが停止しているか，または光中継器との接続が切断されているかのどちらかです。間接的にルーターR2に接続しているルーターR1のインタフェースは，光中継器がまだ稼働中であるため，稼働中です。

根本原因：ルーターR2が隣接解析に従って停止しています。

インシデント：NodeDownインシデントが発生しました。

ステータス：ノードR2は危険な状態です。

結論：NodeDown

(14)　間接接続されたノードは稼働している

メモ

上記図は概念図です。実際のNNMiトポロジマップまたはワークスペースビューを示していません。

シナリオ：このシナリオは，「(13)　間接接続されたノードは停止している」のシナリオに続いています。失敗した接続がバックアップされて，ルーターR2が到達可能になったと想定します。

根本原因：R1とR2の間の接続が稼働しています。

インシデント：発生なし。NodeDownインシデントがクローズしました。

ステータス：ルーターR2のステータスは正常域です。接続ステータスは正常域です。

結論：NodeUp

(15)　直接接続されたノードが停止しており，シャドウを作成する

シナリオ：ルーター2（R2）が上で示すように停止します。

根本原因：ノードR2がNNMiの隣接解析に従って停止しています。

インシデント：NodeDownインシデントが発生しました。1ホップネイバーからのInterfaceDownインシデントがNodeDownインシデントの下に相関付けされます。

ステータス：ノードは危険な状態です。

結論：NodeDown

結果：すべてのアクセススイッチが到達できません。シャドウ内のすべてのノードのステータスが不明であり，各ノードについての結論がNodeUnmanageableです。

(16)　直接接続されたノードが稼働しており，シャドウを除去している

シナリオ：このシナリオは，「(15)　直接接続されたノードが停止しており，シャドウを作成する」のシナリオに続いています。図で示すようにR2が復帰していると想定します。

根本原因：ノードR2は稼働しています。

インシデント：発生なし。NodeDownインシデントがNodeUpインシデントによってクローズしています。

ステータス：ノードは正常な状態です。

結論：NodeUp

結果：すべてのアクセススイッチが到達できるようになっています。シャドウ内のすべてのノードのステータスは正常です。

(17)　重要ノードが到達できない

シナリオ：あるノードは重要ノードグループの一部ですが，このノードが到達できなくなっています。

メモ

NmsApaサービスがノードを解析する前にノードを重要ノードグループに，追加する必要があります。ノードを重要ノードグループに追加する前に到達できなくなると，NmsApaサービスはNodeDownインシデントを発生しません。

根本原因：ノードは停止しています。NmsApaサービスは隣接解析を行いませんが，ノードが停止している理由は重要とマークされているためだけだと結論づけます。

インシデント：NodeDownインシデントが発生しました。相関インシデントは発生しません。

ステータス：ノードは危険な状態です。

結論：NodeDown

(18)　重要ノードが到達可能である

シナリオ：このシナリオは，「(17)　重要ノードが到達できない」のシナリオに続いています。重要ノードが復帰しており，到達できるようになったと想定します。

根本原因：ノードは稼働しています。

インシデント：発生なし。NodeDownインシデントがNodeUpインシデントによってクローズしています。

ステータス：ノードは正常な状態です。

結論：NodeUp

(19)　ノードまたは接続が停止している

シナリオ：ルーター2（R2）に対して冗長性がありません。R2が停止しているか，ルーター1（R1）とR2の間の接続が停止しています。

根本原因：ノードまたは接続は停止しています。

インシデント：NodeOrConnectionDownインシデントが発生しました。このシナリオのソースノードはR2です。

ステータス：ノードは危険な状態です。接続は警戒域の状態です。

結論：NodeOrConnectionDown

(20)　ノードまたは接続が稼働している

シナリオ：このシナリオは，「(19)　ノードまたは接続が停止している」のシナリオに続いています。R2が稼働状態になったと想定します。

根本原因：NodeUp

インシデント：発生なし。NodeOrConnectionDownインシデントがクローズしました。

ステータス：ノードは正常な状態です。接続は正常な状態です。

結論：NodeUp

(21)　アイランドグループが停止している

メモ

上記図は概念図です。実際のNNMiトポロジマップまたはワークスペースビューを示していません。

シナリオ：NNMiはネットワークを2つのアイランドグループに分割しました。NNMi管理サーバーは，アイランドグループ1のノードに接続されます。アイランドグループ2は，サービスプロバイダのWANに問題が発生したため，到達できなくなっています。

メモ

アイランドグループには，そのほかのネットワークに接続されていないか，または最低限接続しているノードの高度に接続されたセットが含まれています。例えば，NNMiは，WANによって接続された地理的に分散されたサイトでエンタープライズネットワークの複数のアイランドグループを識別できます。アイランドグループはNNMiによって作成され，ユーザーは変更できません。アイランドグループに関する詳細については，NNMiヘルプのNNMiコンソールを参照してください。

根本原因：アイランドグループ2が隣接解析に従って停止しています。

インシデント：IslandGroupDownインシデントが発生しました。NNMiはインシデントのソースノードとしてアイランドグループ2から代表ノードを使用します。

ステータス：アイランドグループ2のステータスは［不明］に設定されています。アイランドグループ2のオブジェクトは不明ステータスを持っています。アイランドグループ1の接続インタフェースは，稼働WANへの接続がまだ稼働しているため，稼働しています。

結論：アイランドグループへの適用不可

(22)　アイランドグループが稼働している

メモ

上記図は概念図です。実際のNNMiトポロジマップまたはワークスペースビューを示していません。

シナリオ：このシナリオは，「(21)　アイランドグループが停止している」のシナリオに続いています。サービスプロバイダのWAN問題が修正され，アイランドグループ2が到達可能になったと想定します。

根本原因：アイランドグループ2へのWAN接続はバックアップです。

インシデント：発生なし。IslandGroupDownインシデントがクローズしました。

ステータス：アイランドグループ2のステータスは［正常域］に設定されています。アイランドグループ2のオブジェクトは正常域ステータスに戻ります。

結論：アイランドグループへの適用不可

(23)　リンク集約ポート（NNMi Advanced）

アグリゲーターが動作中

シナリオ：ポートアグリゲーター内のすべてのポートが運用上および管理上，動作中です。

根本原因：すべての操作および管理の状態が動作中です。

インシデント：インシデントは生成されません。

ステータス：アグリゲーターのステータスは［正常域］に設定されています。

結論：AggregatorUp

アグリゲーターの性能が低下している

シナリオ：ポートアグリゲーター内の一部（すべてではない）のポートが運用上停止しています。

根本原因：一部のポートの運用状態が停止中です。

インシデント：AggregatorDegradedインシデントが生成されます。

ステータス：アグリゲーターのステータスは［警戒域］に設定されています。

結論：AggregatorDegraded

アグリゲーターが機能を停止している

シナリオ：ポートアグリゲーター内のすべてのポートが運用上停止しています。

根本原因：すべてのポートの運用状態が停止中です。

インシデント：AggregatorDownインシデントが生成されます。

ステータス：アグリゲーターのステータスは［危険域］に設定されています。

結論：AggregatorDown

(24)　リンク集約接続（NNMi Advanced）

リンク集約接続は動作中

シナリオ：接続のすべてのポートアグリゲーターメンバーが動作中です。

根本原因：接続のすべてのメンバーでアグリゲーターが動作中です。

インシデント：インシデントは生成されません。

ステータス：集約接続のステータスは［正常域］に設定されています。

結論：AggregatorLinkUp

リンク集約接続の性能が低下している

シナリオ：接続の一部（すべてではない）のポートアグリゲーターメンバーが停止中です。

根本原因：接続の一部のメンバーでアグリゲーターが停止中です。

インシデント：AggregatorLinkDegradedインシデントが生成されます。

ステータス：集約接続のステータスは［警戒域］に設定されています。

結論：AggregatorLinkDegraded

リンク集約接続が機能を停止している

シナリオ：接続のすべてのポートアグリゲーターメンバーが停止中です。

根本原因：接続のすべてのメンバーでアグリゲーターが停止中です。

インシデント：AggregatorLinkDownインシデントが生成されます。

ステータス：集約接続のステータスは［危険域］に設定されています。

結論：AggregatorLinkDown

(25)　ルーター冗長グループ：HSRPおよびVRRP（NNMi Advanced）

ルーター冗長グループにプライマリがない

シナリオ：ルーター冗長グループにプライマリメンバーが存在しません。正常に機能しているHSRPまたはVRRPルーターグループには，動作しているプライマリルーターとセカンダリルーターが1台ずつなければなりません。

根本原因：このシナリオは，セカンダリルーターがアクティブでない場合にプライマリルーターのインタフェースに障害が発生していたか，ルーター冗長グループの設定に誤りがあったことが原因である可能性があります。

インシデント：RrgNoPrimaryインシデントが生成されます。RrgNoPrimaryがインパクトを受けます。InterfaceDownのような判明している根本原因がある場合は，RrgNoPrimaryとInterfaceDownの間にインパクトの相関関係が生成されます。

ステータス：ルーター冗長グループのステータスは［危険域］に設定されています。

結論：RrgNoPrimary

ルーター冗長グループに複数のプライマリがある

シナリオ：ルーター冗長グループに自身をプライマリルーターとして報告している複数のルーターが存在します。正常に機能しているHSRPまたはVRRPルーターグループは，動作中のプライマリルーターを1台だけ持っている必要があります。

根本原因：このシナリオは，ルーター冗長グループの設定の誤りが原因である可能性があります。

インシデント：RrgMultiplePrimaryインシデントが生成されます。RrgMultiplePrimaryがインパクトを受けます。

ステータス：ルーター冗長グループのステータスは［重要警戒域］に設定されています。

結論：RrgMultiplePrimary

ルーター冗長グループでフェイルオーバーが起こった

シナリオ：ルーター冗長グループのプライマリルーターに障害が発生し，セカンダリルーターがプライマリルーターの役割を引き継ぎました。通常，スタンバイがセカンダリになり，それ自体は問題ではありません（グループは正しく機能しています）。このシナリオに対して生成されるインシデントは，グループでフェイルオーバーが発生したことを報告するためのものです。

根本原因：このシナリオはプライマリルーターの障害が原因である可能性が最も高いです。

インシデント：RrgFailoverインシデントが生成されます。RrgFailoverの相関処理特性がインパクトを受け，InterfaceDownのような判明している根本原因がある場合は，RrgFailoverインシデントとInterfaceDownインシデントとの間の相関関係がインパクトを受けます。

ステータス：この場合，ステータスは生成されません。

結論：RrgFailover

ルーター冗長グループにセカンダリがない

シナリオ：ルーター冗長グループのセカンダリルーターに障害が発生しました。スタンバイが存在しないか，スタンバイがセカンダリの役割を引き継ぎませんでした。

根本原因：このシナリオは，ルーターのインタフェースの障害か，ルーターグループの何らかの設定ミスが原因である可能性があります。

インシデント：RrgNoSecondaryインシデントが生成されます。RrgNoSecondaryの性質がインパクトを受け，InterfaceDownのような判明している根本原因がある場合は，RrgNoSecondaryインタフェースとInterfaceDownインタフェースとの間の相関関係がインパクトを受けます。

ステータス：ルーター冗長グループのステータスは［警戒域］に設定されています。

結論：RrgNoSecondary

ルーター冗長グループに複数のセカンダリがある

シナリオ：ルーター冗長グループに自身をセカンダリルーターとして報告している複数のルーターが存在します。正常に機能しているHSRPまたはVRRPルーターグループは，動作しているセカンダリルーターを1台だけ持っていなければいけません。

根本原因：このシナリオは，ルーター冗長グループの設定ミスが原因である可能性があります。

インシデント：RrgMultipleSecondaryインシデントが生成されます。RrgMultipleSecondaryの性質がインパクトを受けます。

ステータス：ルーター冗長グループのステータスは［警戒域］に設定されています。

結論：RrgMultipleSecondary

ルーター冗長グループの性能が低下した

シナリオ：ルーター冗長グループに何らかの変更がありました。グループは機能しており，1台のプライマリルーターと1台のセカンダリルーターがありますが，問題となりかねない何らかの異常な状態が存在します。例えば，幾つかのルーターが動作可能状態になっていない可能性があります。

根本原因：このシナリオは，ルーターグループの何らかの設定ミスが原因である可能性があります。

インシデント：RrgDegradedインシデントが生成されます。RrgDegradedの性質がインパクトを受けます。

ステータス：ルーター冗長グループのステータスは［注意域］に設定されています。

結論：RrgDegraded

(26)　コンポーネントヘルスに関するシナリオ

ファンの故障または誤動作

シナリオ：ファンセンサーがシャーシ内のファンの故障を検出しました。

インシデント：FanOutOfRangeOrMalfunctioningインシデントが生成されます。

ステータス：ファンセンサーノードコンポーネントのステータスは［危険域］です。［重要警戒域］というステータスがノードに伝えられます。

結論：FanOutOfRangeOrMalfunctioning

電源の故障または誤動作

シナリオ：電源センサーがシャーシ内の電源の故障を検出しました。

インシデント：PowerSupplyOutOfRangeOrMalfunctioningインシデントが生成されます。

ステータス：電源ノードコンポーネントのステータスは［危険域］です。［重要警戒域］というステータスがノードに伝えられます。

結論：PowerSupplyOutOfRangeOrMalfunctioning

温度の超過または誤動作

シナリオ：温度センサーがシャーシ内の高温を検出しました。

インシデント：TemperatureOutOfRangeOrMalfunctioningインシデントが生成されます。

ステータス：温度センサーノードコンポーネントのステータスは［危険域］です。ノードのステータスは変化しません。

結論：TemperatureOutOfRangeOrMalfunctioning

電圧の逸脱または誤動作

シナリオ：電圧センサーがシャーシ内の電圧の問題を検出しました。

インシデント：VoltageOutOfRangeOrMalfunctioningインシデントが生成されます。

ステータス：電圧センサーノードコンポーネントのステータスは［危険域］です。ノードのステータスは変化しません。

結論：VoltageOutOfRangeOrMalfunctioning

付録D.7　ネットワーク設定の変更

NNMiオペレータは設定変更を1日のうちで，何度か行うことがあります。次のシナリオは，共通ネットワーク設定の変更について説明し，NNMiがこれらの変更に対してどう対応するかを示しています。

(1)　ノード更新中

例えば故障したインタフェースボードを，ネットワークオペレータが正常な代替品と交換して，ノードを変更する場合を想定します。NNMiがこの変更を認識すると，検出プロセスはNmsApaサービスに通知を送信します。NmsApaサービスはこの通知を使用して，次のタスクを完了します。

ノードのステータスを再計算します。

ノード上の削除したIPv4アドレスおよびインタフェースのすべての登録済インシデントをクローズします。

(2)　インタフェースが接続に加入および離脱する

ネットワークオペレータがネットワークデバイスの接続方法を変更する場合を想定します。インタフェースが接続に加入したり1つの接続を離れて別の接続に加入したりすると，NNMi検出プロセスはNmsApaサービスに通知を送信します。NmsApaサービスはこの通知を使用して，接続のステータスを再計算します。

(3)　デバイスがトラップを発生した場合

ColdStartトラップとWarmStartトラップ−NmsApaサービスは，ColdStartトラップとWarmStartトラップのイベントシステムからの通知を登録します。これらの通知が行われると，NmsApaサービスはそのトラップを発生したノードからのデバイス情報の再検出を開始します。

LinkUpトラップとLinkDownトラップ−NmsApaサービスは，LinkUpトラップおよびLinkDownトラップのイベントシステムからだけでなく，ベンダー固有のリンクトラップからの通知も登録します。これらの通知が行われると，NmsApaサービスはそのトラップを発生したノードからのデバイス情報の再検出を開始します。

メモ

NNMiが提供するトラップインシデント設定の一覧は，NNMiヘルプを参照するか，［設定］ワークスペースの［インシデント］から［SNMPトラップの設定］を選択してください。

付録D.8　NNMi管理設定の変更

NNMiツール管理者はNNMi設定変更を，1日のうちで何度か行うことがあります。次のシナリオは，共通NNMi管理設定の変更を説明し，NNMiがこれらの変更に対してどう対応するかを示しています。

NNMi管理者はIPv4アドレスの管理を解除するか，サービス停止にする

NmsApaサービスは，StatePollerからの通知を，pingStateがポーリングなしに設定されたあとで受け取ります。NmsApaサービスはこの通知に反応して，IPv4アドレスのステータスをステータスなしに設定します。

NNMi管理者はIPv4アドレスを管理するか，サービス状態に戻す

NmsApaサービスは，StatePollerからの通知を，pingStateが測定された値に設定されたあとで受け取ります。NmsApaサービスはこの通知に反応して，IPv4アドレスのステータスを，測定された値に基づいて計算します。

NNMi管理者はインタフェースの管理を解除するか，サービス停止にする

NmsApaサービスは，StatePollerからの通知を，operStateがポーリングなしに設定されたあとで受け取ります。NmsApaサービスはこの通知に反応して，インタフェースのステータスをステータスなしに設定します。

NNMi管理者はインタフェースを管理するか，サービス状態に戻す

NmsApaサービスは，StatePollerからの通知を，operStateが測定された値に設定されたあとで受け取ります。NmsApaサービスはこの通知に反応して，インタフェースのステータスを，測定された値に基づいて計算します。

NNMi管理者はノードの管理を解除するか，サービス停止にする

NmsApaサービスは，StatePollerからの通知を，agentStateがポーリングなしに設定されたあとで受け取ります。すべてのインタフェースでoperStateがポーリングなしに設定され，すべてのIPv4アドレスでpingStateがポーリングなしに設定されます。NmsApaサービスはこの通知に反応して，ノードのステータスをステータスなしに設定します。

NNMi管理者はノードを管理するか，サービス状態に戻す

NmsApaサービスは，StatePollerからの通知を，agentStateが測定された値に設定されたあとで受け取ります。すべてのインタフェースでoperStateが測定された値に設定され，すべてのIPv4アドレスでpingStateが測定された値に設定されます。NmsApaサービスはこの通知に反応して，ノードのステータスを計算します。

付録E　NNMiが使用するポートの一覧

次の表は，NNMiが管理サーバーで使用するポートを一覧で示しています。NNMiはこれらのポートをリスニングします。ポートの衝突が発生した場合，こうしたポート番号の多くは「設定の変更」欄で示した方法によって変更できます。

重要

アプリケーションフェイルオーバーが正しく機能するには，次のように設定してください。

TCPポート7800-7810をオープンにしてください。

アクティブNNMi管理サーバーとスタンバイNNMi管理サーバーは相互のネットワークアクセスに制限のないことが必要です。

NNMiをHA構成にしてクラスタシステムで運用する場合は，プライマリクラスタノードとセカンダリクラスタノードで使用するポート番号の設定を同じにしてください。nms-local.propertiesファイルでポートを変更する場合，ノードごとに設定する必要があります（HA構成のファイルレプリケーションでは複製されません）。

表E‒1　NNMi管理サーバーで使用されるポート

ポート

タイプ

名称

目的

設定の変更

80

TCP

nmsas.server.port.web.http

デフォルトHTTPポート

Web UIおよびWebサービスに使用

GNM設定では，NNMiはこのポートを使用してグローバルマネージャーからリージョナルマネージャーへの通信を確立します。

このポートが開くと，双方向となります。

nms-local.propertiesファイルを変更します。インストール作業中に変更することもできます。

Windows：

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

Linux：

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

162

UDP

trapPort

SNMPトラップポート。

nnmtrapconfig.ovpl Perlスクリプトを使用して変更します。

443

TCP

nmsas.server.port.web.https

デフォルトのセキュアーHTTPSポート（SSL）

Web UIとWebサービスに使用

nms-local.propertiesファイルを変更します。インストール作業中に変更することもできます。

Windows：

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

Linux：

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

1098

TCP

nmsas.server.port.naming.rmi

NNMiコマンドラインツールで使用され，NNMiで使用されるさまざまなサービスと通信します。

システムのファイアウォールを設定して，これらのポートへのアクセスをローカルホストだけに制限することをお勧めします。

nms-local.propertiesファイルを変更します。

Windows：

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

Linux：

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

1099

TCP

nmsas.server.port.naming.port

NNMiコマンドラインツールで使用され，NNMiで使用されるさまざまなサービスと通信します。

システムのファイアウォールを設定して，これらのポートへのアクセスをローカルホストだけに制限することをお勧めします。

nms-local.propertiesファイルを変更します。

Windows：

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

Linux：

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

3873

TCP

nmsas.server.port.remoting.ejb3

NNMiコマンドラインツールで使用され，NNMiで使用されるさまざまなサービスと通信します。

システムのファイアウォールを設定して，これらのポートへのアクセスをローカルホストだけに制限することをお勧めします。

nms-local.propertiesファイルを変更します。

Windows：

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

Linux：

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

4444

TCP

nmsas.server.port.jmx.jrmp

NNMiコマンドラインツールで使用され，NNMiで使用されるさまざまなサービスと通信します。

システムのファイアウォールを設定して，これらのポートへのアクセスをローカルホストだけに制限することをお勧めします。

nms-local.propertiesファイルを変更します。

Windows：

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

Linux：

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

4445

TCP

nmsas.server.port.jmx.rmi

NNMiコマンドラインツールで使用され，NNMiで使用されるさまざまなサービスと通信します。

システムのファイアウォールを設定して，これらのポートへのアクセスをローカルホストだけに制限することをお勧めします。

nms-local.propertiesファイルを変更します。

Windows：

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

Linux：

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

4446

TCP

nmsas.server.port.invoker.unified

NNMiコマンドラインツールで使用され，NNMiで使用されるさまざまなサービスと通信します。

システムのファイアウォールを設定して，これらのポートへのアクセスをローカルホストだけに制限することをお勧めします。

nms-local.propertiesファイルを変更します。

Windows：

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

Linux：

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

4457

TCP

nmsas.server.port.hq

グローバルネットワーク管理の非暗号化トラフィックで使用します。

メッセージングでは，グローバルマネージャーからリージョナルマネージャーへ通信が行われます。

このポートが開くと，双方向となります。

nms-local.propertiesファイルを変更します。

Windows：

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

Linux：

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

4459

TCP

nmsas.server.port.hq.ssl

グローバルネットワーク管理の暗号化トラフィックで使用します。

メッセージングでは，グローバルマネージャーからリージョナルマネージャーへ通信が行われます。

このポートが開くと，双方向となります。

nms-local.propertiesファイルを変更します。

Windows：

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

Linux：

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

4712

TCP

nmsas.server.port.ts.recovery

内部トランザクションサービスのポート

nms-local.propertiesファイルを変更します。

Windows：

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

Linux：

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

4713

TCP

nmsas.server.port.ts.status

内部トランザクションサービスのポート

nms-local.properties ファイルを変更します。

Windows：

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

Linux：

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

4714

TCP

nmsas.server.port.ts.id

内部トランザクションサービスのポート

nms-local.properties ファイルを変更します。

Windows：

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

Linux：

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

5432

TCP

com.hp.ov.nms.postgres.port

このPostgreSQLポートは，このNNMi管理サーバーに対して組み込みデータベースが待機するポートです。

nms-local.propertiesファイルを変更します。

Windows：

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

Linux：

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

5447

TCP

trapReceiverNettyPort

TrapReceiverでJBoss からの接続を待機するポート。

nnmtrapconfig.ovpl Perlスクリプトを使用して変更します。

7500

UDP

nnmcluster

nnmclusterが使用するポート。

設定変更できません。

7800-7810

TCP

−

アプリケーションのフェイルオーバーで使用するJGroupsポート。

アプリケーションフェイルオーバーを使用していない場合，システムのファイアウォールを設定して，これらのポートへのアクセスを制限することをお勧めします。

nms-cluster.propertiesファイルを変更します。

Windows：

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-cluster.properties

Linux：

$NNM_CONF/nnm/props/nms-cluster.properties

8886

TCP

OVsPMD_MGMT

NNMi ovspmd（プロセスマネージャー）管理ポート。

1. ovstopコマンドを実行し，NNMiサービスを停止します。

2. servicesファイルを開きます。

Windows：

%Windir%¥system32¥drivers¥etc¥services

Linux：

/etc/services

3. 次の行をファイルに追加します。

ovspmd_mgmt <ポート番号>/tcp

4. ovstartコマンドを実行し，NNMiサービスを開始します。

8887

TCP

OVsPMD_REQ

NNMi ovsmpd（プロセスマネージャー）リクエストポート。

1. ovstopコマンドを実行し，NNMiサービスを停止します。

2. servicesファイルを開きます。

Windows：

%Windir%¥system32¥drivers¥etc¥services

Linux：

/etc/services

3. 次の行をファイルに追加します。

ovspmd_req <ポート番号>/tcp

4. ovstartコマンドを実行し，NNMiサービスを開始します。

8989

TCP

com.hp.ov.nms.events.action.server.port

アクションサーバーポートを有効化して設定可能にします。

nnmaction.propertiesファイルを変更します。

Windows：

%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥props¥nnmaction.properties

Linux：

$NnmDataDir/shared/nnm/conf/props/nnmaction.properties

（凡例）　−：名称はありません。

次の表は，NNMiがほかのシステムとの通信に使用するポートの一部を一覧で示しています。NNMiがファイアウォールによってこれらのシステムと分離されている場合は，ファイアウォールでこれらのポートの多くを開く必要があります。実際にどのポートを開くかは，NNMiと連携するシステムおよびそのシステムの設定によって異なります。

表E‒2　ファイアウォールの通過方向

目的

ポート番号

（ポート／タイプ）

ファイアウォールの通過方向

NNMiコンソール

80／tcp

NNMi←Webブラウザ

NNMi（グローバルマネージャー）→NNMi（リージョナルマネージャー）

SNMPリクエスト

161／udp

NNMi→監視対象ノード

SNMPレスポンス

ANY／udp

NNMi←監視対象ノード※1

SNMPトラップ／SNMP Informリクエスト

162／udp

NNMi←監視対象ノード

SNMP Informリクエストのレスポンス

ANY／udp

NNMi→監視対象ノード※2

SNMPトラップ転送

162／udp

NNMi→SNMPマネージャー

NNMi→Northboundアプリケーション

LDAP

389／tcp

NNMi→LDAPサーバー

SSL接続によるNNMiコンソール

443／tcp

NNMi←Webブラウザ

NNMi（グローバルマネージャー）→NNMi（リージョナルマネージャー）

SSL接続によるLDAP

636／tcp

NNMi→LDAP サーバー

メッセージングbisocketコネクタ

4457／tcp

NNMi（グローバルマネージャー）→NNMi（リージョナルマネージャー）

SSL接続によるメッセージング

bisocketコネクタ

4459／tcp

NNMi（グローバルマネージャー）→NNMi（リージョナルマネージャー）

アプリケーションフェイルオーバー

7800-7810／tcp

NNMi（アクティブ）← →NNMi（スタンバイ）

（凡例）

← →：

tcpの場合，コネクションを張る方向を示します。

udpの場合，パケットを送る方向を示します。

注※1　SNMPレスポンスはSNMPリクエストの送信先ポートを送信元とし，SNMPリクエストの送信元ポートを送信先とする通信です。

注※2　SNMP InformリクエストのレスポンスはSNMP Informリクエストの送信先ポートを送信元とし，SNMP Informリクエストの送信元ポートを送信先とする通信です。

注1　NNMiと監視ノード間で，ICMPについても通過させる必要があります。

注2　ポート番号はデフォルト設定の場合です。

注3　アプリケーションフェイルオーバーの場合の設定については，「18.　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定する」を参照してください。

ICMP障害ポーリングを使用する，またはノード検出用のためにPingスイープを使用するようにNNMiを設定する場合は，ICMPパケットの通過を許可するようにファイアウォールを設定する必要があります。

グローバルネットワーク管理機能を使用する場合は，グローバルNNMi管理サーバーからリージョナルNNMi管理サーバーに対して，表E-3に示すポートがアクセス可能になっている必要があります。グローバルネットワーク管理機能では，グローバルNNMi管理サーバーからリージョナルNNMi管理サーバーのこれらのTCPポートへ通信できる必要があります。リージョナルNNMi管理サーバーからは，グローバルNNMi管理サーバーのこれらのポートに対して接続しません。

表E‒3　グローバルネットワーク管理で必須のアクセス可能ソケット

セキュリティ

パラメーター

TCPポート

非SSL

nmsas.server.port.web.http

80

nmsas.server.port.hq

4457

SSL

nmsas.server.port.web.https

443

nmsas.server.port.hq.ssl

4459

付録F　各バージョンの変更内容

付録F.1　12-50の変更内容

(1)　資料番号（3021-3-E02-20）の変更内容

NNMi管理サーバーのインストール前チェックリストにkernel.shmallに関する説明を追加した。

NNMi をインストールする際に設定する環境変数として，LANG を追加した。

サポートしている証明書の形式について説明を追加した。

NNMiのインストール時に作成される証明書を置き換える手順を変更した。

複数のLDAPディレクトリサーバーのルートCA証明書をインポートする場合の説明を追加した。

Telnet およびSSH クライアントの設定対象として，Microsoft Edge を追加した。

Internet Explorer またはFirefox が動作するWindows オペレーティングシステムに関する説明を変更した。

serverエレメントに関する説明を変更した。

NNMiインストールスクリプトで設定するデフォルトのポート番号を追加した。

共有ディスクの使用条件を確認する手順を変更した。

インシデントの自動トリムを有効にする場合の式を変更した。

SNMP トラップインシデントの自動トリムを有効にする場合の式を変更した。

アーカイブファイルのローテーションに関する説明を追加した。

「バージョン9・10・11 のNNMi からの移行」の説明を，12-50 へバージョンアップするための説明に変更した。

NNMi管理サーバーが使用するポートの一覧で，ポート443の設定の変更について説明を追加した。

付録F.2　12-10の変更内容

(1)　資料番号（3021-3-E02-10）の変更内容

NNMi管理サーバーのインストール前チェックリストの説明を変更した。

Internet Explorerを使用する場合の互換表示設定について説明を追加した。

NNMiが必要とするパッケージとして，次の項目を追加した。

fontconfigパッケージ

liberation-sans-fonts パッケージ

libnsl パッケージ

WindowsシステムへのNNMiインストール完了の確認に関する説明を追加した。

ウイルスチェック除外設定の対象から，次のディレクトリを削除した。

/etc/opt/OV

systemd でサービスを管理しているディストリビューションの場合の説明を追加した。

インシデントの自動トリム設定に関する説明を追加または変更した。

NNMiをアンインストールしたあとに削除するディレクトリおよびファイルの対象を変更した。

自己署名証明書を生成する手順で，システムからプライベートキーを生成するコマンドを変更した。

CA署名証明書を生成する手順で，証明書をキーストアーファイルにインポートするコマンドを変更した。これに伴い，コマンドについてのメモを変更した。

トラストストアー証明書の所有者CNについて説明を追加した

Web ブラウザで使用するサードパーティ SSH クライアントを設定する手順を変更した。

「バージョン9・10・11 のNNMi からの移行」の説明を，12-10 へバージョンアップするための説明に変更した。

JP1/IM2 のインテリジェント統合管理基盤と連携について説明を追加した。

マニュアルで使用する環境変数についての説明を追加または削除した。

NodeOrConnectionDownインシデントに関する説明を変更した。

次の適用OSを追加した。

CentOS 8.1以降

Linux 8.1以降

Oracle Linux 8.1以降

Windows Server 2019

付録F.3　12-00の変更内容

(1)　資料番号（3021-3-E02）の変更内容

適用OSからWindows Server 2008 R2を削除した。

NNMi管理サーバーのインストール前チェックリストの説明を変更した。

NNMiコンソール用のWebブラウザの有効化で，Internet Explorerの設定についてのメモを変更した。

「NNMiをインストールする（Windowsの場合）」の説明に，次の項目を追加した。

インストール結果の確認

NNMiのインストール後に必要な作業として，次の項目を追加した。

ウイルス対策ソフトウェアのウイルスチェック除外設定をする

LinuxサーバーにNNMiをインストールしたあとに，言語環境を設定する手順の説明を変更した。

NNMiとNNMi Advancedの一時試用ライセンスを切り替える場合についての説明を追加した。

「NNMiをアンインストールする（Windowsの場合）」の手順で，削除が必要な一時ディレクトリおよび一時ファイルに，次のディレクトリおよびファイルを追加した。

%TEMP%¥MicroFocusOvInstaller¥

%TEMP%¥NNM_X.X.X_MicroFocusOvInstaller.txt

%TEMP%¥ovinstallparams.ini

%TEMP%¥nnmilog¥

<drive>:¥ProgramData¥apregid.com.hpe

「NNMiをアンインストールする（Linuxの場合）」の手順で，削除が必要な一時ディレクトリおよび一時ファイルに，次のディレクトリおよびファイルを追加した。

/var/tmp/jp1nnmi

/tmp/MicroFocusOvInstaller

/tmp/NNM_X.X.X_MicroFocusOvInstaller.txt

/usr/share/apregid.com.hpe

NNMiヘルプの詳細情報についての説明を削除した。

「仮想環境における通信の設定」のタイトルを，「VMwareハイパーバイザーベースの仮想ネットワークの検出と監視」に変更した。

ハイパーバイザー上の仮想ネットワークを検出して監視する場合に必要な設定の手順例，および注意事項を削除した。これに伴い，VMwareのデフォルト証明書を置き換える手順について，VMwareのドキュメントを参照するよう説明を変更した。

「ハイパーバイザーとの通信にHTTPSを使用するようにNNMiを設定する」の説明から，NNMi管理サーバーでTLSv1暗号プロトコルを有効にする手順を削除した。

「通信の設定」で，次の説明を追加した。

Cisco ACIネットワークの検出およびモニタリング

マルチホームNNMi管理サーバー

インシデントの概念の詳細について，NNMiヘルプの参照先を変更した。

トラップサーバープロパティcom.hp.ov.nms.trapd.recvSocketBufSizeのデフォルト値を変更した。

CA署名証明書を生成する手順で，次の説明を追加または変更した。

CSRファイルの内容を確認するコマンドについてのメモを追加した。

トラストストアーの出力形式の内容を変更した。

nnmkeytool.ovplコマンドでトラストストアーにアクセスする実行例に，storepassオプションを追加した。

ldap.propertiesファイルの廃止に伴い，関連する記述を変更または削除した。

NNMi IPv6管理機能でサポートしていない機能の記述から次の項目を削除した。

IPv6サブネット接続の検出

アプリケーションフェイルオーバーを設定するための前提条件に，IPv4アドレスに関する条件を追加した。

アプリケーションフェイルオーバーの設定手順で，どちらかのノードが複数のIPv4アドレスまたはNICを持つ場合の注意事項を追加した。

HAの設定完了後に，共有ディスクのマウントポイントを変更する場合の注意事項を追加した。

「NNMiの保守」から，次の説明を削除した。

厳格にSNMPv3インフォームを処理するようにNNMiを構成する

「NNMiセキュリティ」から，次の説明を削除した。

「NNMiがovjbossバージョン番号を報告しないように設定する」

「バージョン9・10・11のNNMiからの移行」の説明を，12-00へバージョンアップするための説明に変更した。

付録F.4　11-50の変更内容

(1)　資料番号（3021-3-A72-21）の変更内容

NNMi管理サーバーにNNMiをインストールする前のチェック項目として，インストールスクリプトの挙動とその対応に関する説明を追加した。

LinuxサーバーにNNMiをインストールするために必要なコマンドとして，unzipコマンドを追加した。

「通信の設定」で，次の説明を変更した。

SNMPプロキシを設定する

NNMi 11-50を新規インストールした環境で，TLSv1暗号プロトコルを使用する手順を追加した。

「NNMiでの証明書の使用」で，「PKCS #12形式」および「JKS形式」の証明書リポジトリを使用する場合の説明に変更した。それに伴い，次の説明を削除した。

アプリケーションフェイルオーバー機能でCA証明書を使用する

認証機関を使用するようにグローバルネットワーク管理機能を設定する

PKCS #12形式の証明書リポジトリのサポートに伴い，関連する説明を追加または変更した。

「NNMiでの証明書の使用」の説明を，JKS形式の証明書リポジトリを使用する場合の説明として変更した。また，次のトピックで，実行するコマンドを変更した。

自己署名証明書の生成

CA署名証明書の生成

アプリケーションフェイルオーバー機能で自己署名証明書を使用する

新規証明書を使用するように高可用性クラスタを設定する

ディレクトリサービスへのSSL 接続を設定する

LDAP 設定ファイルとして「nms-auth-config.xmlファイル」を追加した。それに伴い，関連する説明を追加，および既存のLDAP 設定ファイルである「ldap.propertiesファイル」の説明を変更した。

「タスク3：ディレクトリサービスからのユーザーアクセスを設定する」および「タスク5：（「外部モード」の設定だけ）ディレクトリサービスからのグループの取得を設定する」から，次の説明を削除した。

Microsoft Active Directoryの場合の簡単な方法

ほかのディレクトリサービスの場合の簡単な方法

LDAP設定ファイルの設定時，混合モードの場合は無視してよいメッセージについて，メモを追加した。

defaultRoleパラメーターの値を変更した場合に実行するコマンドを追加した。

「ユーザー識別」から，次の説明を削除した。

ディレクトリサービスからのNNMi ユーザーアクセスの設定（詳細な方法）

ディレクトリサービスでユーザーを識別する方法の判別（LDAPブラウザを使用する方法）

ディレクトリサービスでユーザーを識別する方法の判別（Webブラウザを使用する方法）

LDAP設定ファイルを「ldap.propertiesファイル」から「nms-auth-config.xml」に切り替える手順を追加した。

「グローバルネットワーク管理」の「初期準備」で，証明書の設定についての説明を変更した。また，次の説明を追加した。

バージョン11-50にアップグレードされたNNMi管理サーバー

NNMiへのHTTPアクセスについての説明を追加した。

異なるサーバーセット上のNNMiフェイルオーバー環境にリストアする場合の手順，およびそのリストアをする際に必要なバックアップについて，注記を追加した。

「高可用性クラスタにNNMiを設定する」で，次の説明を変更した。

仮想IPアドレスの変更

物理ホスト名の変更

HAクラスタ内のNNMiの設定を解除する

パッシブなクラスタノードでの設定解除

アクティブなクラスタノードでの設定解除

「NNMiの保守」で，次の説明を変更した。

通信設定の構成

リモートアクセスには暗号化を必須とするようにNNMiを設定する

Windows NNMi管理サーバーでのファイルパスの指定について，説明を変更した。

「SNMPトラップの管理」で，次の説明を追加した。

SNMPv1トラップまたはSNMPv2cトラップのブロック

「NNMiの保守」の「SNMPトラップインシデントの自動トリムを有効にする」で，説明中の値を変更した。

「物理センサーステータスの設定」の次のトピックで，プロパティファイルに挿入するテキストを変更した。

物理コンポーネントへの物理センサーステータスの伝達

物理コンポーネントに伝達しない物理センサーステータスの設定

物理センサーステータス値の上書き

「NNMiセキュリティ」で，次の説明を変更した。

TLSプロトコルの設定

「バージョン9・10・11のNNMiからの移行」の説明を，11-50へバージョンアップするための説明に変更した。また，次のトピックに，11-50にアップグレードした後の手順を追加した。

グローバルネットワーク管理のアップグレード手順

アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMi 11-50 へのアップグレード

NNMi10-50で，UCMDBと連携した状態で11-00にアップグレートする場合に必要な設定についての説明を削除した。

「第8編　NNMiとの統合編」に，「30.　Restful API」を追加した。

環境変数（%jdkdir%および$jdkdir）の説明を追加した。

付録F.5　11-10の変更内容

(1)　資料番号（3021-3-A72-10）の変更内容

適用OSにWindows Server 2016を追加した。

LinuxサーバーにNNMiをインストールする場合に必要なライブラリファイルから，次のファイルを削除した。

/usr/lib/libstdc++.so.6

LinuxサーバーにNNMiをインストールしたあとに，言語環境を設定する手順の説明を変更した。

ライセンス情報を追跡する際の注意事項を追加した。

「初期スタートアップの問題」に，次の説明を追加した。

NNMiのインストールまたはアップグレードが正常に終了した後，NNMiコンソールが開かない

SNMPエージェントとWebエージェントが設定されている場合，NNMiは追加のプロトコルが使用できることの説明を追加した。

「SNMPアクセス制御」で，SNMPv3のプライバシプロトコルについての説明を変更した。

ハイパーバイザーNNMiを検出するには，管理アドレスではなくノード名が必要であることの説明を追加した。

仮想環境における通信の設定についての説明を追加した。

「通信設定を確認する」に，VMware通信の場合の説明を追加した。

「検出の概念」に，NNMiで検出されたノードの数がライセンスされた容量限界に到達または超えた場合の説明を追加した。

「応答のないオブジェクトを削除する」に，仮想マシンノードを削除しない条件についての説明を追加した。

「ステータスポーリングの計画」で，次の説明を追加または変更した。

NNMiで監視できる項目

監視の停止

監視されないノードへのインタフェース

モニタリングの拡張

ノードグループの説明に，デフォルトのノードグループに含まれる内容として「仮想マシン」を追加した。

State Pollerサービスで収集される情報に，「Webポーリング」の情報を追加した。

「State Poller稼働状態情報」の表に，「状態アップデータ例外」を追加した。

「トラップおよびNNMiインシデント転送でサポートされている方法」の表にある，「転送対象」の説明を変更した。

「NNMiコンソール」で，次の説明を追加または変更した。

分析ペインのゲージの設定

マップラベルのスケールサイズと境界の設定

Loom図およびWheel図の自動折りたたみしきい値の設定

「NNMiでの証明書の使用」で，次の説明を追加または変更した。

NNMi証明書について

既存の証明書と新規の自己署名証明書またはCA署名証明書との置き換え

「NNMiの保守」で，次の説明を追加または変更した。

MIBブラウザパラメータの変更

レベル2オペレータがノードおよびインシデントを削除できるように構成する

レベル2オペレータがマップを編集できるように構成する

「NNMiセキュリティ」に，次の説明を追加した。

TLSプロトコルの設定

「バージョン9・10・11のNNMiからの移行」に，次の説明を追加した。

バージョン11-00のNNMi管理サーバーをバージョンアップする

「HP-UXまたはSolarisオペレーティングシステムからのNNMiの移行」に，次の説明を追加した。

アプリケーションフェイルオーバー構成のHP-UXまたはSolarisからLinuxへのNNMiの変更

グローバルマネージャーとリージョナルマネージャーのHP-UXまたはSolarisからLinuxへのNNMiの変更

高可用性クラスタ（HA）構成のHP-UXまたはSolarisからLinuxへのNNMiの変更

新規インストール中に読み込むMIBから，次のMIBを削除した。

AX-BFD-MIB

AX-BOOTMANAGEMENT-MIB

AX-DEVICE-MIB

AX-FDB-MIB

AX-FLOW-MIB

AX-LOGIN-MIB

AX-MANAGEMENT-MIB

AX-NOTIFICATION

AX-OSPF-MIB

AX-OSPFV3-MIB

AX-QUEUE-MIB

AX-SMC-MIB

AX-SMCSERVICE-MIB

AX-SMI-MIB

AX-STATS-MIB

AX-SYSTEM-MIB

AX-TRACK-MIB

AX-VLAN-MIB

AX-VRF-MIB

AX1230S

AX1240S

AX2000R

AX2430S

AX2530S

AX3630S

AX4630S

AX5400S-TRAP

AX6300S

AX7700R-TRAP

AX7800R

AX7800R-TRAP

AX7800S

AX7800S-TRAP

AXS-6700S-TRAP

AXS-AX1240S-TRAP

AXS-AX1250S-TRAP

AXS-AX2230S-TRAP

AXS-AX3630S-TRAP

AXS-AX3640S-TRAP

AXS-AX3650S-TRAP

AXS-AX3830S-TRAP

AXS-AX4630S-TRAP

AXS-AX6300S-TRAP

AXS-AX6600S-TRAP

Apresia-Series

Apresia-SeriesLightFMGM

BFD-TC-STD-MIB

COMETAGT-AIX

COMETAGT-LINUX

COMETAGT-SOLARIS

COMETAGT-TRU64

RFC1253-MIB

cmSmsAgt

cometAgt

cometAgtEx

windowsNTAgt

NNMi環境変数の詳細リストから，次の環境変数を削除した。

%NNM_SUPPORT%　（Windows）

$NNM_SUPPORT　（Linux）

付録F.6　11-00の変更内容

(1)　資料番号（3021-3-A72）の変更内容

次の適用OSを追加した。

Windows Server 2008 R2 (x64) SP2

CentOS 6.1以降

CentOS 7.1以降

Linux 6.1 (x64)以降

Linux 7.1以降

Oracle Linux 6.1以降

Oracle Linux 7.1以降

SUSE Linux 12

次の適用OSを削除した。

HP-UX (IPF)

Solaris

「第1編　準備編」に，「1.　インストール前チェックリスト」，「2.　NNMiのインストールとアンインストール」を追加した。

「第2編　入門編」に，「3.　NNMi入門」を追加した。

デバイスと通信するためにNNMiでSNMPv3を使用する際に注意する点についての説明を追加した。

「付録」に「付録A　NNMiのmanページを表示できない場合（Linux)」と「付録B　新規インストール中に読み込むMIB一覧」を追加した。

リンクアグリゲーションを使用した検出についての説明を追加した。

SNMPトラップを受信したときにNNMiにデバイスをポーリングさせる方法についての説明を追加した。

NNMiにNATを実装する方法についての説明を，全面的に書き換えた。

静的NATのモニタリング，および動的NATのモニタリングの設定方法についての説明を追加した。

ネットワークアドレス変換（NAT）環境でNNMiを配備する手順を追加した。

管理アドレスポーリングを有効にした場合の，ICMP応答とSNMP応答の組み合わせによって決定される，SNMPエージェントステータスの計算についての説明を追加した。

リージョナルマネージャーからグローバルマネージャーへのカスタム属性の複製についての説明を追加した。

IPv6機能を再度アクティブにする手順を追加した。

ノードグループ設定をコマンドラインツールを使って自動化する方法を追加した。

ノードグループマップをコマンドラインツール使って設定する方法を追加した。

通信設定をコマンドラインツールで実施する方法を追加した。

server.propertiesファイルの設定を上書きする方法についての説明を追加した。

SNMPv1またはSNMPv2cを使用して管理されているノードまたは検出されていないノードのSNMPv3トラップを受信して保存するようにNNMiを設定する手順，およびCausal Engineがトラップの受け入れを停止する期間を設定する手順を追加した。

プロキシSNMPゲートウェイによって送信されたトラップから元のトラップアドレスを判別する手順を追加した。

SNMPv1およびSNMPv2cトラップアドレスの順序についての説明を追加した。

フェイルオーバー時にSNMPトラップの損失を最小限に抑えるのに役立つスタンドアロンNmsTrapReceiverプロセスについての説明を追加した。

NNMiを使用して任意のノードセットの停止をスケジュールする方法についての説明を追加した。

ステータスを監視するために，物理センサーステータスとノードセンサーステータスを設定する手順を追加した。

NNMiを設定してSSLv3サイファーを有効化または無効化する手順を追加した。

NNMiのデータ暗号化についての説明を追加した。

付録F.7　10-50の変更内容

(1)　資料番号（3021-3-242-20）の変更内容

インタフェースグループが検出除外インタフェース構成で使用されている場合の説明を追加した。

通信の設定にNETCONFを使用したデバイスのサポートの説明を追加した。

除外IPアドレス機能を使ったオブジェクトを検出しない方法の説明を変更した。

NNMi Northboundインタフェースの説明を追加した。

認証機関証明書を生成するときの，システムからプライベートキーを生成するコマンドのパラメータを変更した。

NNMiとLDAPによるディレクトリサービスの統合方法の説明を変更した。

オブジェクトのアクセス制限による影響の，マップおよびパスビューの項目についての説明を変更した。

アプリケーションフェイルオーバー機能の設定方法の説明を変更した。

アプリケーションフェイルオーバーのNNMiデータベースで，削除したスタンバイサーバーを再度同じクラスタに戻すときのコマンドを追加した。

通信障害後に再起動した際のアプリケーションフェイルオーバーの制御についての説明を追加した。

HAクラスタのソフトウェアとして，Symantec Cluster Server（SCS）を追加した。

HA設定の注意事項を追加した。

WSFCの各リソースの設定内容の例を追加した。

二次的な根本原因管理イベントに対するアクションを有効化する説明を追加した。

新しく作成した作成者を指定して，作成または変更する項目を変更した。

NNMi設定およびデータベースをシステム間で移動する場合のSSL証明書をマージする説明を追加した。

NNMi管理サーバーのホスト名またはドメイン名を変える説明を変更した。

次のNNMiセキュリティの説明を追加した。

組み込みデータベースツールのパスワードを入力する

NNMiがovjbossバージョン番号を報告しないように設定する

(2)　資料番号（3021-3-343-20）の変更内容

次の適用OSを追加した。

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

Windows Server 2008以降では，リモートデスクトップからコンソールセッションにログインできないため，関連する記述を削除した。

NNMi管理サーバーのインストール前チェックリストの説明を変更した。

「NNMiをインストールする（Windowsの場合）」の説明に，次の項目を追加した。

インストール前チェックの実施およびインストール続行可否の確認

「NNMiをインストールする（UNIXの場合）」の説明に，次の項目を追加した。

インストール前チェックの実施およびインストール続行可否の確認

NNMiのインストール後に必要な作業として，次の項目を追加した。

言語環境を設定する（UNIXの場合だけ）

Java最大ヒープサイズを確認する

「ディスクドライブのセキュリティ設定（Windowsの場合）」の手順の説明を変更した。

新規インストール中に読み込むMIBに，次のMIBを追加した。

AX-BOOTMANAGEMENT-MIB

AX-DEVICE-MIB

AX-FLOW-MIB

AX-LOGIN-MIB

AX-NOTIFICATION

AX-OSPF-MIB

AX-OSPFV3-MIB

AX-QUEUE-MIB

AX-SMI-MIB

AX-STATS-MIB

AX-SYSTEM-MIB

AX-VRF-MIB

インタフェースグループが検出除外インタフェース構成で使用されている場合の説明を追加した。

通信の設定にNETCONFを使用したデバイスのサポートの説明を追加した。

除外IPアドレス機能を使ったオブジェクトを検出しない方法の説明を変更した。

NNMi Northboundインタフェースの説明を追加した。

認証機関証明書を生成するときの，システムからプライベートキーを生成するコマンドのパラメーターを変更した。

NNMiとLDAPによるディレクトリサービスの統合方法の説明を変更した。

オブジェクトのアクセス制限による影響の，マップおよびパスビューの項目についての説明を変更した。

アプリケーションフェイルオーバー機能の設定方法の説明を変更した。

アプリケーションフェイルオーバーのNNMiデータベースで，削除したスタンバイサーバーを再度同じクラスタに戻すときのコマンドを追加した。

通信障害後に再起動した際のアプリケーションフェイルオーバーの制御についての説明を追加した。

HAクラスタのソフトウェアとして，Symantec Cluster Server（SCS）を追加した。

HA設定の注意事項を追加した。

WSFCの各リソースの設定内容の例を追加した。

二次的な根本原因管理イベントに対するアクションを有効化する説明を追加した。

新しく作成した作成者を指定して，作成または変更する項目を変更した。

NNMi設定およびデータベースをシステム間で移動する場合のSSL証明書をマージする説明を追加した。

NNMi管理サーバーのホスト名またはドメイン名を変える説明を変更した。

次のNNMiセキュリティの説明を追加した。

組み込みデータベースツールのパスワードを入力する

NNMiがovjbossバージョン番号を報告しないように設定する

付録F.8　10-10の変更内容

(1)　資料番号（3021-3-242-10）の変更内容

作成者属性の使用方法の説明を変更した。

メニューおよびメニュー項目の設定の説明を変更した。

監視設定をモニタリングの設定に変更した。

nnmconfigimport.ovplコマンドを使用して大量の設定をインポートする場合の注意事項を追加した。

次のSNMP通信の説明を追加した。

SNMPv3通信使用時の暗号方式を変更する

特定のデバイスのSNMP通信を有効または無効に設定できる

SNMPプロキシエージェントを使用した場合のSNMP通信手順

テナントを使用した重複アドレスドメインを含んだネットワークの場合の検出についての説明を追加した。

オブジェクトを検出しない設定に，除外対象IPアドレスを指定する方法と，除外対象インタフェースグループを指定する方法を追加した。

フィルタを定義して検出するインタフェース範囲を指定する方法の説明を追加した。

シードの検出で問題が起こった場合の対処として，該当するIPアドレスをipnolookup.confファイルに含める方法の説明を追加した。

応答のないオブジェクトを削除する場合の説明を変更した。

NNMiステータスポーリングで次の項目を変更した。

プロキシサーバーではなく，スイッチに変更した

監視するインタフェースグループとノードグループの設定方法の説明を変更した

NNMiインシデントについて次の説明を追加または変更した。

インシデントの概念

トラップおよびインシデント転送

受信済みSNMPトラップ

解決済み管理イベントインシデントに追加されるCIA

インシデントに対するNNMiの対応方法を計画する

トラップログの設定方法

インシデントログの設定方法

トラップサーバープロパティの設定方法

インシデント設定のバッチロード

インシデントの評価

インシデントの調整

NNMiコンソールについて次の説明を追加または変更した。

ノードグループを作成する

ノードグループマップを設定する

ノードグループを削除する

分析ペインを無効にする

デバイスのアイコンをカスタマイズする

テーブルビューのリフレッシュレートをオーバーライドする

NNMiでの証明書の使用方法で次の手順を変更した。

認証機関証明書を生成する

ディレクトリサービスへのSSL接続の設定の説明を変更した。

次のNNMiとLDAPによるディレクトリサービスの統合の説明を変更した。

NNMiユーザーのアクセス情報と設定の方法

ディレクトリサービスへのアクセスを設定する

ディレクトリサービスのアクセス設定にNNMiのセキュリティモデルを設定する

ディレクトリサービス管理者が所有する情報

ディレクトリサービス統合のトラブルシューティング

NNMiグローバルオペレータユーザーグループ（globalops）では，すべてのトポロジオブジェクトだけにアクセス権が与えられることを記載した。

NAT環境の設定方法を追加した。

NNMiのセキュリティおよびマルチテナントの設定の説明を変更した。

グローバルネットワーク管理の場合，NAT，PATおよびNAPTのときの注意事項を追加した。

初期準備のファイアウォールの設定で，アクセス可能にしておく必要があるソケットのパラメータを変更した。

グローバルネットワーク管理でNNMiウィンドウおよび説明を変更した。

グローバルネットワーク管理のトラブルシューティングのヒントで次の説明を変更した。

グローバルマネージャとリージョナルマネージャの検出情報の同期

グローバルネットワーク管理環境でのNNMiのバージョンアップ手順の説明を変更した。

グローバルネットワーク管理とアドレス変換プロトコルの説明を追加した。

NNMi IPv6管理機能で次の説明を追加または変更した。

NNMi IPv6管理機能の概要

NNMi IPv6管理機能を使用するための必要条件

IPv6管理機能を有効にする

IPv6管理機能を無効にしたあとのIPv6インベントリ

アプリケーションフェイルオーバーを設定するための前提条件を追加した。

次のアプリケーションフェイルオーバーの設定方法を追加または変更した。

アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定する

クラスタセットアップウィザードを使用したアプリケーションフェイルオーバーの設定方法

アプリケーションフェイルオーバー通信の設定方法

アプリケーションフェイルオーバーの動作

アプリケーションフェイルオーバーシナリオ

アプリケーションフェイルオーバーを無効にする

NNMiのバージョンアップ（修正版の適用を含む）

NNMiデータベースパスワードの変更

HAの設定で説明を追加または変更した。

HA用NNMiを設定するための前提条件の検証

NNMi HA設定情報

プライマリクラスタノードでのNNMiの設定

セカンダリクラスタノードでのNNMiの設定

パッシブなクラスタノードでの設定解除

アクティブなクラスタノードでの設定解除

NNMiデータのバックアップの説明を変更した。

NNMiの保守で次の説明を追加または変更した。

フォルダのアクセス権限の管理

アクションサーバーのキューサイズを変更する

インシデントアクションのログ

文字セットエンコードの設定方法

レベル2オペレータがノードを削除できるように構成する

レベル2オペレータがマップを編集できるように構成する

レベル2オペレータがステータスのポーリングおよび設定のポーリングを実行できるように構成する

監視対象外のノードについてSNMPv3トラップを認証するようにNNMiを構成する

プロキシSNMPゲートウェイによって送信されたトラップからオリジナルトラップアドレスを特定するようにNNMiを構成する

リモートアクセス時に暗号化を必須とするようにNNMiを設定する

厳格にSNMPv3インフォームを処理するようにNNMiを構成する

以前にサポートされていたvarbind順序を保持するようにNNMiを構成する

データベースポートを変更する

NNMi管理サーバーのホスト名，ドメイン名，またはその両方を変更する場合に，新しい証明書でHTTPS設定を更新する説明を変更した。

バージョン9・10-00のNNMiからの移行で次の説明を追加した。

バージョン10-00のNNMi管理サーバーのバージョンアップ

バージョン9のNNMi管理サーバーのバージョンアップ

NNMi 10-00以前からのグローバルマネージャとリージョナルマネージャのアップグレードの方法

アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMi 10-10へのアップグレードの方法

バージョン8以前のNNMからの移行で次の説明を変更した。

SNMPを設定する

デバイスプロファイルをカスタマイズする

検出のスケジュールを設定する

自動検出ルールを設定する

ポーリング間隔を設定する

ポーリングプロトコルを選択する

デバイスからのトラップを表示する

環境変数のデフォルトの場所を変更した。

NNMiが使用するポートの一覧を変更した。

(2)　資料番号（3021-3-343-10）の変更内容

Windows Server 2012に対応する説明を追加した。

ノードを検出する場合，ネットワークアドレス変換（NAT）を使用したときの注意事項を追加した。

クイックスタート設定ウィザードの画面と説明を変更した。

NNMiをアンインストールする場合の説明を変更した。

NNMiヘルプウィンドウおよび［通信の設定］フォームを変更した。

Windowsの場合のディスクドライブのセキュリティ設定の説明を追加および変更した。

Webブラウザの有効化の設定項目および手順の説明を変更した。

Linuxへの必要なライブラリのインストールの説明を追加および変更した。

インストールの問題に次の内容を追加した。

インストール時に，プレインストール手順（フェーズII）に失敗し，/tmp/nnm_preinstall_phaseII.logファイルで詳細を確認する必要があることを示すメッセージが表示される

新規インストール中に読み込むMIB一覧の説明を追加および変更した。

作成者属性の使用方法の説明を変更した。

メニューおよびメニュー項目の設定の説明を変更した。

監視設定をモニタリングの設定に変更した。

nnmconfigimport.ovplコマンドを使用して大量の設定をインポートする場合の注意事項を追加した。

次のSNMP通信の説明を追加した。

SNMPv3通信使用時の暗号方式を変更する

特定のデバイスのSNMP通信を有効または無効に設定できる

SNMPプロキシエージェントを使用した場合のSNMP通信手順

テナントを使用した重複アドレスドメインを含んだネットワークの場合の検出についての説明を追加した。

オブジェクトを検出しない設定に，除外対象IPアドレスを指定する方法と，除外対象インタフェースグループを指定する方法を追加した。

フィルタを定義して検出するインタフェース範囲を指定する方法の説明を追加した。

シードの検出で問題が起こった場合の対処として，該当するIPアドレスをipnolookup.confファイルに含める方法の説明を追加した。

応答のないオブジェクトを削除する場合の説明を変更した。

NNMiステータスポーリングで次の項目を変更した。

プロキシサーバーではなく，スイッチに変更した

監視するインタフェースグループとノードグループの設定方法の説明を変更した

NNMiインシデントについて次の説明を追加または変更した。

インシデントの概念

トラップおよびインシデント転送

受信済みSNMPトラップ

解決済み管理イベントインシデントに追加されるCIA

インシデントに対するNNMiの対応方法を計画する

トラップログの設定方法

インシデントログの設定方法

トラップサーバープロパティの設定方法

インシデント設定のバッチロード

インシデントの評価

インシデントの調整

NNMiコンソールについて次の説明を追加または変更した。

ノードグループを作成する

ノードグループマップを設定する

ノードグループを削除する

分析ペインを無効にする

デバイスのアイコンをカスタマイズする

テーブルビューのリフレッシュレートをオーバーライドする

NNMiでの証明書の使用方法で次の手順を変更した。

認証機関証明書を生成する

ディレクトリサービスへのSSL接続の設定の説明を変更した。

次のNNMiとLDAPによるディレクトリサービスの統合の説明を変更した。

NNMiユーザーのアクセス情報と設定の方法

ディレクトリサービスへのアクセスを設定する

ディレクトリサービスのアクセス設定にNNMiのセキュリティモデルを設定する

ディレクトリサービス管理者が所有する情報

ディレクトリサービス統合のトラブルシューティング

NNMiグローバルオペレータユーザーグループ（globalops）では，すべてのトポロジオブジェクトだけにアクセス権が与えられることを記載した。

NAT環境の設定方法を追加した。

NNMiのセキュリティおよびマルチテナントの設定の説明を変更した。

グローバルネットワーク管理の場合，NAT，PATおよびNAPTのときの注意事項を追加した。

初期準備のファイアウォールの設定で，アクセス可能にしておく必要があるソケットのパラメーターを変更した。

グローバルネットワーク管理でNNMiウィンドウおよび説明を変更した。

グローバルネットワーク管理のトラブルシューティングのヒントで次の説明を変更した。

グローバルマネージャーとリージョナルマネージャーの検出情報の同期

グローバルネットワーク管理環境でのNNMiのバージョンアップ手順の説明を変更した。

グローバルネットワーク管理とアドレス変換プロトコルの説明を追加した。

NNMi IPv6管理機能で次の説明を追加または変更した。

NNMi IPv6管理機能の概要

NNMi IPv6管理機能を使用するための必要条件

IPv6管理機能を有効にする

IPv6管理機能を無効にしたあとのIPv6インベントリ

アプリケーションフェイルオーバーを設定するための前提条件を追加した。

次のアプリケーションフェイルオーバーの設定方法を追加または変更した。

アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定する

クラスタセットアップウィザードを使用したアプリケーションフェイルオーバーの設定方法

アプリケーションフェイルオーバー通信の設定方法

アプリケーションフェイルオーバーの動作

アプリケーションフェイルオーバーシナリオ

アプリケーションフェイルオーバーを無効にする

NNMiのバージョンアップ（修正版の適用を含む）

NNMiデータベースパスワードの変更

HAの設定で説明を追加または変更した。

HA用NNMiを設定するための前提条件の検証

NNMi HA設定情報

プライマリクラスタノードでのNNMiの設定

セカンダリクラスタノードでのNNMiの設定

パッシブなクラスタノードでの設定解除

アクティブなクラスタノードでの設定解除

NNMiデータのバックアップの説明を変更した。

NNMiの保守で次の説明を追加または変更した。

フォルダのアクセス権限の管理

アクションサーバーのキューサイズを変更する

インシデントアクションのログ

文字セットエンコードの設定方法

レベル2オペレータがノードを削除できるように構成する

レベル2オペレータがマップを編集できるように構成する

レベル2オペレータがステータスのポーリングおよび設定のポーリングを実行できるように構成する

監視対象外のノードについてSNMPv3トラップを認証するようにNNMiを構成する

プロキシSNMPゲートウェイによって送信されたトラップからオリジナルトラップアドレスを特定するようにNNMiを構成する

リモートアクセス時に暗号化を必須とするようにNNMiを設定する

厳格にSNMPv3インフォームを処理するようにNNMiを構成する

以前にサポートされていたvarbind順序を保持するようにNNMiを構成する

データベースポートを変更する

NNMi管理サーバーのホスト名，ドメイン名，またはその両方を変更する場合に，新しい証明書でHTTPS設定を更新する説明を変更した。

バージョン9・10-00のNNMiからの移行で次の説明を追加した。

バージョン10-00のNNMi管理サーバーのバージョンアップ

バージョン9のNNMi管理サーバーのバージョンアップ

NNMi 10-00以前からのグローバルマネージャーとリージョナルマネージャーのアップグレードの方法

アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMi 10-10へのアップグレードの方法

バージョン8以前のNNMからの移行で次の説明を変更した。

SNMPを設定する

デバイスプロファイルをカスタマイズする

検出のスケジュールを設定する

自動検出ルールを設定する

ポーリング間隔を設定する

ポーリングプロトコルを選択する

デバイスからのトラップを表示する

環境変数のデフォルトの場所を変更した。

NNMiが使用するポートの一覧を変更した。

付録G　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録G.1　関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1 Version 12 ネットワーク管理 基本ガイド（3021-3-E01）

JP1 Version 12 JP1/Network Node Manager i Developer's Toolkit ガイド（3021-3-E03）

付録G.2　このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，日立製品およびそのほかの製品の名称を省略して表記しています。製品の正式名称と，このマニュアルでの表記を次の表に示します。

このマニュアルでの表記

正 式 名 称

Firefox

Mozilla Firefox(R)

JP1/IM2

JP1/Integrated Management 2

Linux

CentOS 6.1 (x64)

CentOS 6.1 (x64)

CentOS 7.1

CentOS 7.1

CentOS 8.1

CentOS 8.1

Linux 6.1 (x64)

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6.1（64-bit x86_64）

RHEL 6

Linux 7.1

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 7.1（64-bit x86_64）

Linux 8.1

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 8.1（64-bit x86_64）

RHEL 8.1

Oracle Linux 6.1

Oracle Linux(R) Operating System 6.1 (x64)

Oracle Linux 7.1

Oracle Linux(R) Operating System 7.1

Oracle Linux 8.1

Oracle Linux(R) Operating System 8.1

SUSE Linux 12

SUSE Linux(R) Enterprise Server 12

NNMi

NNMi

JP1/Network Node Manager i

NNMi Advanced

JP1/Network Node Manager i Advanced

付録G.3　このマニュアルで使用する英略語

このマニュアルで使用する英略語を，次の表に示します。

このマニュアルでの表記

正式名称

ACL

Access Control List

APA

Active Problem Analyzer

ARP

Address Resolution Protocol

BIND

Berkeley Internet Name Domain

CA

Certification Authority

CIA

Custom Incident Attribute

DNS

Domain Name System

FQDN

Fully Qualified Domain Name

HSRP

Hot Standby Routing Protocol

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

HTTPS

Hypertext Transfer Protocol Security

ICMP

Internet Control Message Protocol

IPF

Itanium(R) Processor Family

ISP

Internet Services Provider

IT

Information Technology

MD5

Message Digest 5

MIB

Management Information Base

NFS

Network File System

NOC

Network Operations Center

REST

REpresentational State Transfer

SCS

Symantec Cluster Server※

SHA

Secure Hash Algorithm

SNMP

Simple Network Management Protocol

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

TLS

Transport Layer Security

UUID

Universally Unique IDentifier

VCS

Veritas Cluster Server※

VLAN

Virtual LAN

VRRP

Virtual Router Redundancy Protocol

WAN

Wide Area Network

注※

JP1 10-50以降では，Veritas Cluster ServerまたはSymantec Cluster Serverをサポートしています。JP1 10-10以前では，Veritas Cluster Serverをサポートしています。

付録G.4　このマニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する記号を次に示します。

記 号

説 明

［ ］

メニュー項目やボタンを表します。

［ ］＞［ ］

メニュー項目を連続して選択することを表します。

［Enter］キーを押すことを表します。

付録G.5　KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

付録H　用語解説

A

ARPキャッシュ

ARP（アドレス解決プロトコル）キャッシュは，データリンク層（OSIレイヤー2）アドレスをネットワーク層（OSIレイヤー3）アドレスにマップするオペレーティングシステムテーブルです。データリンク層アドレスは通常はMACアドレスですが，ネットワーク層アドレスは通常はIPアドレスです。ルールベースの検出では，NNMiは，検出されたノードでARPキャッシュエントリ（ならびにほかのテクニック）を使って，現在の検出ルールに照らしてチェックできる追加ノードを見つけます。

C

Causal Engine

因果関係ベースの方法を使って，根本原因解析（RCA）をネットワーク現象に適用するNNMiテクノロジ。Causal Engine RCAのきっかけとなるのは，ステータスポーリング，SNMPトラップ，特定のインシデントの結果として検出された変更など，特定の事象です。Causal EngineはRCAを使って，管理対象オブジェクトのステータスを調べ，これらオブジェクトに関する結論を明確化し，根本原因インシデントを生成します。

H

HA

「高可用性」を参照してください。

HAリソースグループ

Veritas Cluster Server，Symantec Cluster Server，Microsoft Cluster Serviceなどの最新の高可用性環境では，アプリケーションは，アプリケーション自体，その共有ファイルシステム，仮想IPアドレスのようなリソースの複合物として表されます。リソースはHAリソースグループで構成されます。これはクラスタ環境で実行中のアプリケーションを表します。

I

ICMP

「インターネット制御メッセージプロトコル」を参照してください。

J

JBossアプリケーションサーバー

Java Platform, Enterprise Edition（Java EE），Enterprise Java Beans（EJB）と組み合わせて使用するアプリケーションサーバープログラムです。

L

L2

「レイヤー2」を参照してください。

L3

「レイヤー3」を参照してください。

M

MIB

「管理情報ベース」を参照してください。

N

NNMi

JP1/Network Node Manager iおよびJP1/Network Node Manager i Advancedの略称です。

ネットワーク管理の支援や統合のために設計されたソフトウェア商品です。ネットワークノードの継続検出，イベントの監視，ネットワーク障害管理といった機能を備えています。主にNNMiコンソールからアクセスします。

NNMi Northboundインタフェース

NNMiインシデントをSNMPv2cトラップとしてNorthboundアプリケーションに転送するNNMiの機能です。

NNMi管理サーバー

NNMiソフトウェアがインストールされ，NNMiプロセスやサービスが実行されるコンピュータシステムのことです。

NNMiコンソール

NNMiユーザーインタフェース。オペレータや管理者は，NNMiコンソールを使用してNNMiネットワーク管理タスクを実行できます。

NNMイベント

古いNNM管理ステーションからNNMiに転送されたイベント用のNNMi用語。NNMiには，転送されたイベントからNNMiが生成するインシデントを参照するためのインシデントビューがあります。

Northboundアプリケーション

SNMPv2cトラップを受信および処理できる任意のアプリケーションです。

Northbound転送先

Northboundアプリケーションのトラップ受信コンポーネントへの接続を定義し，NNMiがそのNorthboundアプリケーションに送信するトラップのタイプを指定するNNMi Northboundインタフェースの設定の1つです。

O

OID

「オブジェクト識別子」を参照してください。

ovstartコマンド

NNMiの管理プロセスを起動するためのコマンドです。コマンドプロンプトで起動します。ovstartのリファレンスページを参照してください。

ovstatusコマンド

NNMiが管理するプロセスの現在のステータスを報告するコマンドです。NNMiコンソール（［ツール］＞［NNMiステータス］）またはコマンドプロンプトで起動できます。ovstatusのリファレンスページを参照してください。

ovstopコマンド

NNMiの管理プロセスを停止するためのコマンドです。コマンドプロンプトで起動します。ovstopのリファレンスページを参照してください。

P

Pingスイープ

ICMP ECHO要求を複数のIPアドレスに送信し，応答するノードにどのアドレスが割り当てられているか調べるネットワークプローブテクニック。ルールベースの検出で有効にすると，NNMiは，設定されたIPアドレスの範囲でPingスイープを使用して，そのほかのノードを検索できます。サービスの拒絶にPingスイープを使用できるので，ICMP ECHO要求をブロックするネットワーク管理者もいます。

PostgreSQL

トポロジ，インシデント，設定情報のような情報を保存するためにNNMiがデフォルトで使用するオープンソースリレーショナルデータベース。

R

RCA

「根本原因解析」を参照してください。

S

SNMP

「簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）」を参照してください。

SNMPトラップ

ポーリングを使ったネットワーク管理（SNMP マネージャーからの要求とSNMP エージェントからの応答）は，処理をできるだけ簡単にするためのSNMPの設計原則です。しかし，このプロトコルは，SNMPエージェントからSNMPマネージャープロセス（この場合，NNMi）への要請されないメッセージの通信も提供します。要請されないエージェントメッセージは，「トラップ」として知られており，内部状態の変化または障害条件に応答してSNMPエージェントが生成します。NNMiは，受信したSNMPトラップ（［SNMPトラップ］インシデントの参照ビューに表示）からインシデントを生成します。

SNMPトラップストーム

要請されない大量のSNMPエージェントメッセージ。SNMPマネージャープロセス（この場合，NNMi）を圧迫する可能性があります。nnmtrapconfig.ovplコマンドを使用してNNMiにSNMPトラップストームしきい値を指定できます。受信トラップレートが指定のしきい値レートを超えるとき，NNMiは，トラップレートが再対応レート未満に下がるまでトラップをブロックします。

sysObjectID

「システムオブジェクトID」を参照してください。

あ

アカウント

「ユーザーアカウント」を参照してください。

アクティブなクラスタノード

アプリケーションフェイルオーバーまたは高可用性設定でNNMiプロセスを現在実行しているサーバーです。

アドレスのヒント

「検出のヒント」を参照してください。

アプリケーションフェイルオーバー

NNMiで，現在アクティブなサーバーが停止した場合に，NNMiのプロセスの制御をスタンバイサーバーに移行するオプション機能です。このオプション機能はユーザーが設定する必要があります。また，JBossクラスタリングサポートを利用しています。

い

因果関係

あるイベント（原因）と別のイベント（影響）の間の関係を示します。イベント（影響）は最初のイベント（原因）の直接的な結果です。NNMiは，因果関係分析アルゴリズムを使用して，イベントのサイクルを分析し，ネットワーク問題を解決するソリューションを明らかにします。

インシデント

NNMiでは，ネットワークに関連する事象の通知は，NNMiコンソールインシデントビューとフォームに表示されます。NNMiには，インシデント属性に基づいてユーザーがインシデントをフィルタできるようにする幾つもの［インシデントの管理］ビューと［インシデントの参照］ビューがあります。ほとんどのインシデントビューには，NNMi（管理イベントと呼ばれることもあります）が直接生成したインシデントが表示されます。NNMiには，SNMPトラップから生成されたインシデントおよびNNMイベントから生成されたインシデントを参照するビューもあります。

インターネット制御メッセージプロトコル

中核的なインターネットプロトコルスイート（TCP/IP）の1つです。ICMP pingは，状態ポーリング用のSNMPクエリーとともにNNMiで使用されます。

インタフェース

ネットワークで用いられる各仕様や規約を利用するための論理的な接続端。

インタフェースグループ

NNMiの主要なフィルタテクニックの1つ。ただし，グループごとに，グループまたはフィルタ視覚化に設定を適用する目的で，インタフェースはグループにまとめられます。インタフェースグループは，監視の設定，テーブルビューのフィルタ，マップビューのカスタマイズのどれか，またはすべてに使用できます。「ノードグループ」も参照してください。

え

エピソード

NNMi根本原因解析で，特定の持続時間を指すのに使う用語。この持続時間は一次的な障害によって引き起こされ，その間，二次障害は抑制されるか，または一次的障害の下で相互に関連づけられます。

お

オブジェクト識別子

SNMPで，管理情報ベースデータオブジェクトを識別する数字のシーケンスです。OIDは，小数点で分離された数字で構成されます。各数字は，MIB階層のそのレベルにおける特定のデータオブジェクトを表します。OIDはMIBオブジェクト名と同等の数字です。例えば，MIBオブジェクト名iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.bgp.bgpTraps.bgpEstablishedはそのOID 1.3.6.1.2.1.15.0.1と同等です。

か

仮想IPアドレス

特定のネットワークハードウェアに結び付かれていないIPアドレス。現在のフェイルオーバーまたはロードバランシングのニーズに基づいて，最も該当するサーバーに中断されないネットワークトラフィックを送信するため，高可用性設定で使われます。

仮想ホスト名

仮想IPアドレスと関連づけられたホスト名。

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）

OSIモデルのアプリケーション層（レイヤー7）で機能する簡易なプロトコルです。リモートユーザーは，このプロトコルによって，ネットワーク要素の管理情報を検査または変更できます。SNMPは，管理対照ノード上のエージェントプロセッサーとネットワーク管理情報を交換するためにNNMiが使う主要なプロトコルです。NNMiは，SNMPの最も一般的なバージョンであるSNMPv1，SNMPv2c，およびSNMPv3の3つをサポートしています。

管理サーバー

NNMi管理サーバーは，NNMiがインストールされるコンピュータシステムです。NNMiのプロセスとサービスは，NNMi管理サーバーで稼働します（以前のNNMリビジョンはこのシステムについて「NNM管理ステーション」という用語を使用していました）。

管理情報ベース

SNMPで，管理対照ネットワークに関するデータの階層的に組織化された集合のことです。管理情報ベース内のデータオブジェクトは管理対照デバイスの特色を参照します。NNMiは，ネットワーク管理情報を収集する場合，MIBデータオブジェクト（「MIBオブジェクト」，「オブジェクト」，「MIB」と呼ばれることもあります）を使用して，管理対象ノードとの間でSNMPクエリーを出し，またはSNMPトラップを受け取ります。

く

クイックスタート設定ウィザード

クイックスタート設定ウィザードは，NNMiのインストールが完了した直後に自動的に実行されます。クイックスタート設定ウィザードを使用して，SNMPv1またはSNMPv2c環境の読み取りコミュニティ文字列を準備したり，検出されるノードの範囲に制限を設定したり，管理者アカウントを設定したりできます。

クラスタ

NNMiの関係では，高可用性テクノロジまたはjbossクラスタ化機能の使用によってリンクされるハードウェアおよびソフトウェアのグループ化のことです。これらは，一緒に機能して，コンポーネントに過剰負荷または障害が発生した場合，機能とデータの連続性を確保します。クラスタ内のコンピュータは一般に高速LAN経由でお互いに接続されます。クラスタは，通常，可用性またはパフォーマンス，もしくはその両方を向上させるために導入します。

クラスタメンバーまたはノード

NNMiの関係では，NNMi高可用性またはアプリケーションフェイルオーバーをサポートするよう設定された，または設定される予定の高可用性またはjbossクラスタ内のシステム。

グローバルネットワーク管理

地理的に分散している1つ以上のリージョナルマネージャーからのデータを統合する1つ以上のグローバルマネージャーを持つ，NNMiの分散型の配備です。

グローバルマネージャー

分散NNMiリージョンマネージャーサーバーからのデータを統合する，グローバルネットワーク管理配備内のNNMi管理サーバーです。グローバルマネージャーは，環境全体のトポロジおよびインシデントの統合ビューを提供します。グローバルマネージャーには，NNMi Advancedライセンスが必要です。

け

結論

NNMiで，管理対象オブジェクト用にCausal Engineがステータスと根本原因インシデントを決定した方法を明らかにするCausal Engineが生成および使用するサポート詳細。

検出シード

「シード」を参照してください。

検出のヒント

SNMP ARPキャッシュクエリー，CDP，EDP，またはその他の検出プロトコルクエリー，またはpingスィープを使用してNNMiが見つけたIPアドレスです。NNMiはさらに，検出ヒントとして見つかったIPアドレスについてクエリーを実行し，結果をルールベース検出内の現在の検出ルールに照らしてチェックします。

検出プロセス

NNMiが，ネットワークノードを管理下におくために，これらの情報を収集するプロセス。初期検出は，まずデバイスインベントリの情報を収集し，次にネットワーク接続情報を収集するという2つのフェーズのプロセスで実行されます。

最初の検出のあとも検出プロセスは継続されます。つまり，リストに基づいた検出では，シードリスト内のデバイスは，設定が変更されると更新されます。ルールベースの検出では，新しいデバイスは現在の検出ルールに合致すると追加されます。検出プロセスは，NNMiコンソールまたはコマンドラインから，デバイスまたはデバイスセットについてオンデマンドで開始できます。

「スパイラル検出」，「ルールベースの検出」および「リストに基づいた検出」も参照してください。

検出ルール

ルールベース検出プロセスを制限するのに使用される，ある範囲のユーザー定義IPアドレスかシステムオブジェクトID（オブジェクト識別子），またはその両方です。検出ルールは，NNMiコンソールの［自動検出ルール］の［検出の設定］部分に設定します。「ルールベースの検出」も参照してください。

こ

高可用性

このマニュアルでは，設定の一部に障害があっても中断されないサービスを提供するハードウェアおよびソフトウェアの設定のことです。高可用性（HA）とは，コンポーネントに障害があった場合でもアプリケーションを実行し続けるよう冗長コンポーネントを備えた構成を意味します。NNMiは，市販されている幾つかのHAソリューションの1つをサポートするように設定できます。「アプリケーションフェイルオーバー」も参照してください。

コミュニティ文字列

SNMPエージェントでSNMPクエリーを認証するために，SNMPv1およびSNMPv2Cシステムで使用されるパスワードのような仕組み。コミュニティ文字列はSNMPパケット内のクリアテキストに渡されるので，パケット傍受に対してもろくなります。SNMPv3は，認証用の強力なセキュリティメカニズムを用意します。

コンソール

「NNMiコンソール」を参照してください。

コントローラ

NNMiアプリケーションフェイルオーバーでの，マスタークラスタの状態を持つクラスタメンバーを表すJGroups用語。コントローラは，常にクラスタで最も古いメンバーです。

根本原因インシデント

Correlation Nature（相関関係の性質）属性がRoot Cause（根本原因）に設定されているNNMiインシデント。NNMiは，関連問題の現象が処理されていない場合，根本原因解析（RCA）を使って現象をすぐ解決できる課題として根本原因インシデントを確定します。「根本原因解析」を参照してください。

根本原因解析

NNMiで，根本原因解析（RCA）とは，ネットワーク問題の原因を調べるためにNNMiが使う問題解決方法のクラスのことです。根本原因とは，解決されることによって，関連づけられた問題の症状も解決するような問題のことです。NNMiは，次の2つの主要な方法で根本原因の識別を使います。根本原因が解決されるまで，すぐに実施できる問題についてユーザーに通知し，二次的問題の現象を報告しないようにします。根本原因を判別すると，管理対象オブジェクトのステータス変更または根本原因インシデント，もしくはその両方の生成が行われることがあります。

NNMiがRCAを使用する例として，管理対象ルーターで障害が発生し，NNMi管理サーバーから見てルーターの反対側にある管理対象ノードがステータスポーリングクエリーに応答できなくなることが挙げられます。NNMiはRCAを使用し，ステータスポーリング障害が二次的問題の現象であるか調べます。ルーターが根本原因インシデントであることを報告し，根本原因ルーター障害が解決されるまでダウンストリームノードで発生している問題の現象を報告することは差し控えます。

し

シード

ネットワーク検出プロセスの開始点として機能することによって，NNMiのネットワーク検出を補助するネットワークノードのことです。例えば，管理環境内のコアルーターなどがシードになることができます。各シードは，IPアドレスやホスト名によって識別されます。ルールベース検出が設定されていない場合，NNMiの検出プロセスは指定シードのリストベース検出に制限されます。

シード検出

シード，またはシードファイルを基にしたプロセスで，シードとして指定したノードについてだけ検出し，レイヤー2の接続情報を返します。シード検出は，特定したクエリーとタスクのネットワークインベントリだけを保守します。自動検出と比べてください。「スパイラル検出」も参照してください。

シードによる検出

「リストに基づいた検出」を参照してください。

システムアカウント

NNMiのインストール時に使うために備わっている特別なアカウントです。NNMiシステムアカウントは，インストール終了後は，コマンドラインのセキュリティや復旧目的だけに使用されます。「ユーザーアカウント」と読み比べてください。

システムオブジェクトID

NNMiで，ネットワーク要素のモデルまたは種類を識別するSNMPオブジェクト識別子の専門化された用語。システムオブジェクトIDは，ネットワーク要素のMIBオブジェクトの一部です。このオブジェクトは，検出の間に個別のノードからNNMiがクエリーします。システムオブジェクトIDによって分類できるネットワーク要素の種類の例には，HP ProCurveスイッチファミリ，HP J8715A ProCurve Switch，HP IPFシステム用のHP SNMPエージェントがあります。ほかのベンダーのネットワーク要素も同じようにシステムオブジェクトIDに従って分類できます。システムオブジェクトIDの重要な使用法はNNMiデバイスプロファイルの定義にあります。デバイスプロファイルは，ネットワーク要素の種類がわかると，推定できるネットワーク要素の特徴を指定します。

自動検出

「ルールベースの検出」を参照してください。

障害ポーリング

主要なNNMi監視アクティビティ。このアクティビティでは，NNMiは，管理対象の各オブジェクトの状態を調べるために，管理対象インタフェース，IPアドレス，SNMPエージェントすべてに関し，ステータスMIBのSNMP読み取り専用クエリーまたはICMP ping，もしくはその両方を発行します。ユーザーは，NNMiコンソールの［設定］ワークスペースの［モニタリングの設定］で，さまざまなインタフェースグループ，ノードグループ，ノードすべてについて実行された障害ポーリングの種類をカスタマイズできます。障害ポーリングはステータスポーリングのサブセットです。

状態

NNMiでは，一般的に，MIB II ifAdminStatus，MIB II ifOperStatus，パフォーマンス，または可用性に関連する自己報告された管理対象オブジェクト応答について状態という用語を使用します。「ステータス」と読み比べてください。

状態ポーリング

NNMiのState Pollerが実行する指令された監視。障害，パフォーマンス，コンポーネント稼働状態，管理対象オブジェクトの可用性データを取得するためにICMP pingとSNMPクエリーを使います。「障害ポーリング」も参照してください。

す

ステータス

NNMiでは，全般的な稼働状態を示す管理対象オブジェクトの属性。ステータスは，管理対象オブジェクトの未解決結論からCausal Engineが計算します。「状態」と読み比べてください。

スパイラル検出

NNMiの管理するネットワークのインベントリ，包含，リレーションシップ，接続についての情報などのネットワークトポロジ情報をNNMiが常時更新する処理のことです。「検出プロセス」，「ルールベースの検出」および「リストに基づいた検出」も参照してください。

と

トポロジ（ネットワーク）

ネットワークのノードや接続などが，通信ネットワーク上でどのように配置されているのかを示す図のことです。

トラップ

「SNMPトラップ」を参照してください。

トラップ受信コンポーネント

SNMPトラップを受信する，Northboundアプリケーションの一部分です。

一部のアプリケーションには，SNMPトラップを受信して処理用に別のコンポーネントに転送する，個別にインストール可能なコンポーネントが含まれます。

そのようなコンポーネントがないNorthboundアプリケーションの場合，「トラップ受信コンポーネント」は「Northboundアプリケーション」と同義語です。

の

ノード

ネットワーク関係で，ネットワークに接続されているコンピュータシステムやデバイス（プリンタ，ルーター，ブリッジなど）のことです。SNMPクエリーに応答できるノードは最も包括的な情報をNNMiに提供しますが，NNMiは非SNMPノードの制限された管理も実行できます。

ノードグループ

NNMiの主要なフィルタテクニックの1つ。ただし，グループごとに，グループまたはフィルタの視覚化に設定を適用する目的で，ノードはグループにまとめられます。ノードグループは，監視の設定，テーブルビューのフィルタ，マップビューのカスタマイズのどれか，またはすべてに使用できます。「インタフェースグループ」も参照してください。

は

パブリックキー証明書

ネットワークセキュリティおよび暗号化で使用されます。デジタル署名を組み込み，パブリックキーと識別情報を結合するファイルです。証明書は，パブリックキーが個人または組織に属することの確認に使われます。NNMiはSSL証明書を使います。これにはクライアントとサーバーの通信の認証と暗号化のために，パブリックキーおよびプライベートキーが含まれています。

ほ

ポート

ネットワークハードウェアで，ネットワークデバイスの情報の受け渡しを行う場所です。

ボリュームグループ

コンピュータストレージ仮想化の用語。1つの大規模ストレージエリアを形成するよう設定された1つまたは複数のディスクドライブ。NNMiがサポートする幾つかの高可用性製品は，共有ファイルシステムでボリュームグループを使用します。

み

未接続インタフェース

NNMiの観点からは，未接続インタフェースはほかのデバイスに接続されていないインタフェースのことです。デフォルトでは，NNMiが監視する未接続インタフェースはIPアドレスのあるものだけであり，［ルーター］ノードグループのノードに含まれます。

ゆ

ユーザーアカウント

NNMiでは，ユーザーまたはユーザーグループがNNMiにアクセスする方法を提供します。NNMiユーザーアカウントはNNMiコンソールにセットアップされ，事前定義されたユーザーロールを実装します。「システムアカウント」および「ユーザーロール」を参照してください。

ユーザーロール

NNMi管理者は，ユーザーアクセス設定の一環として，NNMiの各ユーザーアカウントに定義済みのユーザーロールを割り当てます。ユーザーロールによって，NNMiコンソールにアクセス可能なユーザーアカウント，および各ユーザーアカウントで使用可能なワークスペースとアクションが決まります。NNMiには，プログラムによってあらかじめ定義され，変更することのできない次の階層型ユーザーロールがあります。

管理者

Webサービスクライアント

オペレータレベル2

オペレータレベル1

ゲスト

など

「ユーザーアカウント」も参照してください。

り

リージョナルマネージャー

デバイスの検出，ポーリングおよびトラップ受信を行い，情報をグローバルマネージャーに転送する，グローバルネットワーク管理配備内のNNMi管理サーバーです。

リストに基づいた検出

シードのリストに基づいたプロセス。シードとして指定するノードだけに関する詳細ネットワーク情報を検出し，返します。リストに基づいた検出は，特定したクエリーとタスクのネットワークインベントリだけを保守します。ルールベース検出と比べてください。「検出プロセス」および「スパイラル検出」も参照してください。

領域

NNMiで，タイムアウト値やアクセスクレデンシャルのような通信設定を行うためにグループにまとめられたデバイス。

る

ルール

「検出ルール」を参照してください。

ルールベースの検出

自動検出と呼ばれることがよくあります。NNMiは，ルールベースの検出を使用し，ユーザー指定検出ルールに従って，NNMiがデータベースに追加する必要のあるノードを探し出します。NNMiは，検出されたノードのデータ内で検出ヒントを探してから，指定の検出ルールに照らしてこれらの候補をチェックします。検出ルールは，NNMiコンソールの［自動検出ルール］の［検出の設定］部分に設定します。リストベース検出と比べてください。

れ

レイヤー2

階層化通信モデルであるOpen Systems Interconnection（OSI）のデータリンク層です。データリンク層では，ネットワークの物理リンクを介してデータの伝送を行います。NNMiレイヤー2ビューは，デバイスの物理接続に関する情報を提供します。

レイヤー3

階層化通信モデルであるOpen Systems Interconnection（OSI）のネットワーク層です。ネットワーク層は，ネットワーク上の隣接するノードのアドレスの取得，データ伝送経路の選択，サービス品質などに関与します。NNMiレイヤー3ビューは，ルーティングの観点から接続に関する情報を提供します。

ろ

ロール

「ユーザーロール」を参照してください。

論理ボリューム

個別のファイルシステムまたはデバイススワップ空間として使えるボリュームグループ内の任意のサイズの容量を指すコンピュータストレージ仮想化の用語。NNMiがサポートする幾つかの高可用性製品は共有ファイルシステムで論理ボリュームを使います。

索引

A

AddressNotRespondingインシデント[1]

Application_A.logファイル[1]

ARPキャッシュ[1], [2]

C

Causal Engine[1], [2]

Cisco

スイッチ[1]

ルーター[1]

Cisco ACIネットワークの検出と監視[1]

cluster.logファイル[1]

Cluster Manager[1]

Cluster Member[1]

com.hp.ov.nms.cluster.timeout.archive[1]

ConnectionDownインシデント[1]

CPUリソース[1]

D

DHCP[1]

DiskGroup_A.logファイル[1]

DNS設定を確認する[1]

H

HA[1]

HA_nnmhaserver.logファイル[1]

haconfigure.logファイル[1]

HAクラスタ

IPアドレスの変更[1]

NNMi[1]

アーキテクチャ[1]

概念[1]

起動の問題[1]

共有データ[1]

サポート対象の製品[1]

シナリオ[1]

スクリプト[1]

設定のトラブルシューティング[1]

ファイル[1]

HAクラスタ内のNNMiをメンテナンスする[1]

HAクラスタの設定解除[1]

HA情報

NNMi[1]

HA設定[1]

共有ディスク[1]

スクリプト[1]

ファイル[1]

リファレンスページ[1]

ログファイル[1]

HA設定のメンテナンス[1]

HAプライマリクラスタノード

設定情報[1]

HA用のクラスタアーキテクチャ[1]

HAリソースグループ[1]

起動できない[1]

設定[1]

説明[1]

停止[1]

hostnolookup.confファイル[1]

HP-UXまたはSolarisオペレーティングシステムからのNNMiの移行[1]

HP-UXまたはSolarisからLinuxへのNNMiの変更[1]

I

ICMP[1]

IPv4アドレス[1]

アドレス監視[1]

トラフィックの無効化[1]

ICMP ping[1]

InterfaceDownインシデント[1]

ipnolookup.confファイル[1], [2]

IPv4アドレス[1]

IPアドレス

HA用に変更[1]

管理サーバー[1]

検出シードの入力[1]

範囲[1]

IPアドレス範囲[1]

J

JavaScriptの有効化[1]

JBossアプリケーションサーバー[1]

JBossポートの競合[1]

JP1/IM2のインテリジェント統合管理基盤との連携[1]

L

L2[1]

L3[1]

LDAP設定ファイル[1]

Linuxへの必要なライブラリのインストール（Linuxの場合）[1]

M

manページ[1]

MIB[1]

MIB II変数[1]

MINCAUSEアルゴリズム[1]

Mount_A.logファイル[1]

N

NAT[1]

NAT環境の重複IPアドレスの管理[1]

NATタイプ[1]

NATの利点[1]

NETCONFとは何か[1]

NETCONFプロトコルの運用[1]

NETCONFを使用するデバイスのサポート[1]

netmon.cmstrファイル[1]

nms-auth-config.xmlファイル[1]

nms-cluster.propertiesファイル[1]

NmsApaサービス

Causal Engine[1]

オブジェクトステータスの設定[1]

設定変更[1]

デバイスが発生したトラップ[1]

ネットワーク接続[1]

nmsdbmgrサービス

起動の問題[1]

ディスクフェイルオーバー[1]

nnm.envvars.batコマンド[1]

nnm.envvars.shコマンド[1]

nnmbackup.ovpl[1]

NnmClusterFailoverインシデント[1]

NnmClusterStartupインシデント[1]

nnmclusterコマンド[1]

nnmcommconf.ovplコマンド[1]

nnmconfigexport.ovpl

設定のXMLへの出力[1]

nnmconfigimport.ovplコマンド[1]

nnmdatareplicator.confファイル[1]

nnmdatareplicator.ovpl

スクリプト[1]

nnmhaclusterinfo.ovplスクリプト[1], [2]

nnmhaconfigure.ovpl

スクリプト[1]

nnmhadisk.ovpl

nmsdbmgrのトラブルシューティング[1]

nnmhadisk.ovplコマンド

nmsdbmgrのトラブルシューティング[1]

nnmhadisk.ovplスクリプト[1]

nnmhamonitor.ovplスクリプト[1]

nnmhamscs.vbsスクリプト[1]

nnmharg.ovplスクリプト[1]

nnmhargconfigure.ovpl

コマンド[1]

スクリプト[1]

nnmhargconfigure.ovplコマンド[1]

nnmhastart.ovplスクリプト[1]

nnmhastartrg.ovpl[1]

nnmhastartrg.ovplスクリプト[1]

nnmhastop.ovplスクリプト[1]

nnmhastoprg.ovpl[1]

nnmhaunconfigure.ovplスクリプト[1]

NNMi[1]

データベースの移動[1]

NNMi Northboundアプリケーションの接続パラメーター[1]

NNMi Northboundインタフェース[1], [2], [3]

NNMi Northboundインタフェースで使用されるMIB情報[1]

NNMi Northboundインタフェースで使用されるSNMPトラップ情報[1]

NNMi Northboundインタフェース転送先のステータス情報[1]

NNMi Northboundインタフェース統合の内容[1]

NNMi Northboundインタフェースの概要[1]

NNMi Northboundインタフェースの使用法[1]

NNMi Northboundインタフェースのトラブルシューティング[1]

NNMi Northboundインタフェースの変更[1]

NNMi Northboundインタフェースの無効化[1]

NNMi Northboundインタフェースの有効化[1]

NNMi管理サーバー[1], [2]

ドメイン名を変更する[1]

ホスト名を変更する[1]

NNMi管理サーバーをバージョンアップする[1]

NNMi管理サーバーを変更する[1]

NNMiクイックスタート設定ウィザード[1]

NNMiコンソール[1]

URL[1]

Webブラウザの有効化[1]

アクセス[1]

サインイン[1]

トランザクションベースの更新[1]

NNMiスパイラル検出[1]

NNMi設定移動の準備[1]

NNMi設定およびデータベースのリセット[1]

NNMi設定およびデータベースを移動する[1]

NNMiデータ暗号化[1]

NNMiデータベースパスワードの変更[1]

NNMiとLDAPによるディレクトリサービスの統合[1]

NNMiとディレクトリサービスの統合[1]

NNMiとの統合

ディレクトリサービス[1]

NNMiにNATを実装する方法[1]

NNMiにNETCONFデバイスの認証情報を設定する[1]

NNMiのアンインストール

（Linuxの場合）[1]

（Windowsの場合）[1]

NNMiのインストール

ディスク容量が足りない場合[1]

NNMiの起動と停止および再起動[1]

NNMiの設定の移動[1]

NNMiの設定の変更[1]

NNMiのバージョンアップ（修正版の適用を含む）[1]

NNMiのバックアップとリストア[1]

NNMiのポート一覧[1]

NNMiのライセンスを取得する[1]

NNMiへアクセスする[1]

NNMiへの移行

SNMP[1]

イベント[1]

検出[1]

ステータスモニタリング[1]

NNMiヘルプへアクセスする[1]

NNMiユーザーアクセス情報[1]

NNMiユーザーグループ[1]

NNMiをアンインストールする[1], [2]

NNMiをインストールする[1]

（Linuxの場合）[1]

（Windowsの場合）[1]

nnmloadseeds.ovplコマンド[1], [2]

nnmofficialfqdn.ovplスクリプト[1]

nnmrestore.ovplスクリプト[1]

nnmsnmpwalk.ovplコマンド[1]

nnmtrapd.confファイル[1]

NNMイベント[1]

NOC[1]

NodeDownインシデント[1]

NodeOrConnectionDownインシデント[1]

Nortel

スイッチ[1]

ルーター[1]

Northboundアプリケーション[1], [2]

Northbound転送先[1], [2]

nslookupの応答時間の改善[1]

nslookup要求を避ける[1]

nsswitch.confファイル[1]

O

OID[1]

oid_to_symファイル[1]

ov.conf

HA設定[1]

ov.confファイル[1], [2]

ovstartコマンド[1], [2], [3]

ovstatusコマンド[1]

ovstopコマンド[1], [2], [3]

P

ping

コマンド[1]

要求[1]

Pingスイープ[1], [2]

Postgres[1]

PostgreSQL[1]

R

RCA[1]

recovery.confファイル[1]

root権限[1]

S

SNMP[1], [2]

NNMiへの移行[1]

アクセスを設定する[1]

エージェントステータス[1]

監視[1]

コンポーネント稼働状態[1]

設定の調整[1]

対応バージョン[1]

通信[1]

通信の問題[1]

ノードの設定[1]

バージョンの優先[1]

プロトコル[1]

要求[1]

snmpout.txtファイル[1]

SNMPv1トラップ[1]

SNMPv2cトラップ[1]

SNMPv3資格情報[1]

SNMPv3トラップと通知[1]

SNMP情報を移行する[1]

SNMPトラップ[1]

SNMPトラップがNNMiに送信する内容を決定する[1]

SNMPトラップストーム[1]

SNMPプロキシを設定する[1]

State Poller

概念[1]

稼働状態情報[1]

監視できる項目[1]

計画作成[1]

症状[1]

設定[1]

設定の評価[1]

調整[1]

通信設定[1]

Symantec Cluster Server

HAリソースグループ[1]

sysObjectID[1]

T

TLSプロトコルの設定[1]

V

Veritas Cluster Server

HAリソースグループ[1]

nnmharg.ovplスクリプト[1]

VMwareハイパーバイザーベースの仮想ネットワークの検出と監視[1]

Volume_A.logファイル[1]

W

Webブラウザ

NNMiコンソールへのアクセス[1]

Webブラウザの有効化[1]

Windows Server Failover Cluster

HAリソースグループ[1]

nnmhamscs.vbsスクリプト[1]

X

XMLファイル[1], [2]

あ

アーキテクチャ[1]

アカウント[1]

アクティブ[1]

プロトコル[1]

アクティブなクラスタノード[1], [2]

アドレスのヒント[1]

アプリケーションフェイルオーバー[1], [2]

NNMi管理サーバーの要件[1]

NNMiの設定[1]

インシデント[1]

クラスタマネージャー〔モード〕[1]

シナリオ[1]

セットアップ[1]

ネットワークレイテンシ/帯域に関する考慮[1]

無効にする[1]

アプリケーションフェイルオーバーとNNMiデータベース[1]

アプリケーションフェイルオーバーの使用[1]

アプリケーションフェイルオーバーの動作[1]

アプリケーションフェイルオーバーとNNMi Northboundインタフェース[1]

暗号化およびユーザーアカウントパスワード[1]

い

移行手順[1]

一時試用ライセンス[1], [2]

一時試用ライセンスキー[1]

移動

NNMi管理サーバー[1]

NNMi設定[1]

インタフェース[1]

イベント[1]

監視[1]

イベント監視の概念[1]

イベント監視のカスタマイズ[1]

イベント転送フィルター[1]

イベント領域[1]

因果関係[1]

インシデント[1]

アプリケーションフェイルオーバー[1]

インシデント削除通知[1]

インシデント相関処理通知[1]

インシデント転送[1]

インシデントの概念[1]

インシデントの計画[1]

インシデントの設定[1]

インシデントの調整[1]

インシデントの評価[1]

インシデントの例[1]

インシデントライフサイクル状態変化通知[1]

インストール

インストール前チェックリスト[1]

インストールおよび初期スタートアップのトラブルシューティング[1]

インストールの問題[1]

インストール前チェックリスト[1]

NNMi管理サーバー[1]

NNMiクイックスタート設定ウィザード[1]

インターネット制御メッセージプロトコル[1]

インタフェース[1]

HA設定の仮想ホストネットワーク[1]

移動[1]

管理[1]

グループ[1]

ステータス[1]

設定[1]

操作[1]

モデル[1]

インタフェースグループ[1]

［インタフェースグループの設定］フォーム[1]

［インタフェースグループ］フォーム[1]

［インタフェースグループ］ワークスペース[1]

インタラクティブモード[1]

う

ウイルスチェック除外設定[1]

え

エージェント[1]

エージェントクエリー

応答性[1]

無反応[1]

エピソード[1], [2]

エンドツーエンドの診断[1]

お

応答性

ICMPへのIPv4Address[1]

オブジェクト〔ステータス設定〕[1]

オブジェクト識別子[1]

オブジェクトのグループ定義[1]

オフラインバックアップ[1]

オペレータレベル1[1]

オペレータレベル2[1]

オンラインバックアップ[1]

か

解析〔管理対象ノード〕[1]

階層〔ノードグループ〕[1]

概念

Causal Engine[1]

HA[1]

イベント監視[1]

検出[1]

ステータス監視[1]

ステータスポーリング[1]

設定[1]

通信[1]

確認

SNMPアクセス[1]

SNMP用に設定されたノード[1]

インタフェースグループ[1]

管理IPアドレス[1]

順序番号[1]

通信設定[1]

ノードグループ[1]

カスタマイズ

イベント監視[1]

仮想IPアドレス[1]

仮想ホスト〔HA設定〕

ネットマスク[1]

ネットワークインタフェース[1]

仮想ホストの名前[1]

仮想ホスト名[1]

カテゴリ

ステータス[1]

稼働

管理[1]

シャドウの除去[1]

操作[1]

ノード[1]

分散ルーター[1]

稼働状態情報[1]

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）[1]

環境変数[1]

MANPATH〔Linux〕[1]

アプリケーションフェイルオーバー[1]

概要[1]

管理[1]

監視[1]

概念〔イベント監視〕[1]

概念〔ステータス監視〕[1]

拡張[1]

カスタマイズ〔イベント監視〕[1]

設定〔ステータス監視〕[1]

ノード〔ネットワーク〕[1]

監視の拡張[1]

完全修飾ドメイン名[1]

完全修飾ドメイン名の判断[1]

管理

設定変更[1]

管理アドレスの優先[1]

管理サーバー[1]

DHCP[1]

IPアドレス[1]

管理者

権限[1]

管理者権限[1]

管理者ロール[1]

管理情報ベース[1]

管理対象デバイスてのNETCONFの有効化と設定[1]

管理対象ノードの解析[1]

管理対象ノードの数の確認[1]

き

起動

HAメンテナンス後のNNMi[1]

HAリソースグループ[1]

起動の問題

nmsdbmgr[1]

NNMi[1]

基本的な検出方法を選択する[1]

キャッシュ〔ARP〕[1]

共有HA データ[1]

共有ディスク

データ[1]

データファイルのコピー[1]

共有ディスクのディレクトリ[1]

共有ディスクフォーマット[1]

共有ファイルシステムのタイプ〔HA設定〕[1]

く

クイックスタート設定ウィザード[1]

URL[1]

クイックスタート設定ウィザードを使用する[1]

組み込みデータベースツールのパスワードを入力する[1]

クラスタ[1]

クラスタメンバーまたはノード[1]

グループ

インタフェース〔フィルタリング〕[1]

事前設定[1]

設定[1]

ディスク[1]

フィルタリング[1]

ボリューム[1]

目的[1]

グローバルネットワーク管理[1]

グローバルネットワーク管理と静的NAT[1]

グローバルネットワーク管理と動的NATおよび動的PAT[1]

グローバルマネージャー[1]

け

計画作成

ステータスポーリング[1]

通信[1]

ポーリング間隔[1]

継続検出[1]

ゲストロール[1]

結論[1]

権限サーバー[1]

検出[1], [2]

移行[1]

検出シード[1]

検出設定チェックリスト[1]

検出モード[1]

再スタート[1]

自動検出ルール[1]

重要概念[1]

進行状況を確認する[1]

スイッチ[1]

スパイラル[1], [2]

ノードの削除[1]

パフォーマンス[1]

評価[1]

ルーター[1]

検出シード[1], [2]

検出設定チェックリスト[1]

検出と静的NAT[1]

検出と動的NATおよび動的PAT[1]

検出の進行状況[1]

検出の調整[1]

検出のデメリット[1]

検出のヒント[1]

検出プロセス[1]

検出ルール[1]

こ

高可用性[1]

高可用性クラスタ[1]

恒久ライセンス[1]

恒久ライセンスキー[1]

恒久ライセンスキーのインストールを準備する[1]

恒久ライセンスキーを取得してインストールする[1]

更新中

ノード[1]

コマンド

nnm.envvars.bat[1]

nnm.envvars.sh[1]

nnmbackup.ovpl[1]

nnmcluster[1]

nnmcommconf.ovpl[1]

nnmconfigimport.ovpl[1]

nnmdatareplicator.conf[1]

nnmdatareplicator.ovpl[1]

nnmhargconfigure.ovpl[1]

nnmloadseeds.ovpl[1], [2]

nnmsnmpwalk.ovpl[1]

ovstart[1], [2]

ovstop[1], [2]

ping[1]

コマンドラインのセキュリティ[1]

コマンドラインモード[1]

コミュニティ文字列[1], [2]

コンソール[1]

コントローラ[1]

コンポーネント稼働状態監視[1]

根本原因[1]

結論を生み出す[1]

根本原因インシデント[1]

根本原因解析[1]

さ

サーバー

NNMiの移動[1]

サーバーからスイッチへのリンクアグリゲーション（S2SLA）の検出について[1]

サービス〔NmsApa〕

ステータス[1]

設定変更[1]

デバイスが発生したトラップ[1]

ネットワーク接続[1]

ノードを更新[1]

サービスレベル契約条項[1]

再試行

値[1]

調整[1]

再スタート

HAメンテナンス後のNNMi[1]

検出[1]

サインイン[1]

SNMPv1トラップまたはSNMPv2cトラップのブロック[1]

削減

デフォルトコミュニティ文字列[1]

認証失敗[1]

削除

検出されたノード[1]

作成者属性[1]

作成中

オブジェクトグループ定義[1]

再使用可能なノードグループ[1]

シャドウ[1]

サブネットと静的NAT[1]

サブネットと動的NATおよび動的PAT[1]

し

シード[1]

ルールベース検出[1]

シード検出[1]

シードによる検出[1]

システム

共有ファイルタイプ〔HA 設定〕[1]

リソース[1]

システムアカウント[1], [2]

システムアカウントのパスワードの設定[1]

システムオブジェクトID[1]

システムオブジェクトID範囲

自動検出[1]

評価[1]

事前設定

インタフェースグループ[1]

ノードグループ[1]

失敗

ネットワークシナリオ[1]

自動検出[1]

設定[1]

自動検出ルール[1], [2]

規則[1]

自動検出ルールの順序[1]

シナリオ

HAクラスタ[1]

ネットワーク失敗[1]

シャドウ

作成中[1]

除去[1]

順序〔評価〕[1]

順序属性

自動検出ルール[1]

ベストプラクティス[1]

順序番号〔確認〕[1]

障害ポーリング[1]

状態[1]

状態とステータスのNNMi計算[1]

状態ポーリング[1]

証明書

自己署名[1]

認証機関[1]

初期スタートアップの問題[1]

新規インストール中に読み込むMIB[1]

シンボリックリンク[1]

す

スィープ[1]

スイッチ

階層[1]

検出[1]

デフォルト[1]

ノードグループの定義[1]

スクリプト

HA設定[1]

nnmbackup.ovpl[1]

nnmbackupembdb.ovpl[1]

nnmhaclusterinfo.ovpl[1]

nnmofficialfqdn.ovpl[1]

nnmresetembdb.ovpl[1]

nnmrestore.ovpl[1]

nnmrestoreembdb.ovpl[1]

データをリストアする[1]

スタンドアロンのNNMi管理サーバーのIPアドレスを変更する[1]

スタンバイ[1]

ステータス[1], [2]

SNMPエージェント[1]

インタフェース[1]

オブジェクト[1]

ノード[1]

ノードグループ[1]

ステータス監視[1]

重要概念[1]

ステータスポーリング

調整[1]

ステータスポーリングの開始[1]

ステータスポーリングの調整[1]

ステータスポーリングを高度化[1]

ステータスモニタリングを移行する[1]

スパイラル検出[1], [2], [3]

せ

正式な完全修飾ドメイン名の取得または設定[1]

静的NAT[1]

静的NATでの通信[1]

静的NATの考慮事項[1]

セカンダリDNSサービス[1]

セカンダリクラスタノード[1]

接続

操作〔稼働〕[1]

操作〔停止〕[1]

ルーター〔稼働〕[1]

ルーター〔停止〕[1]

設定

DNS[1]

HAのトラブルシューティング[1]

HAを設定する[1]

manページ[1]

NNMi移動の準備[1]

NNMiを移動する[1]

SNMPアクセス[1]

オブジェクトステータス[1]

概念[1]

クイックスタート設定ウィザード[1]

コミュニティ文字列[1]

情報〔NNMi〕[1]

スクリプト〔HA クラスタ〕[1]

ステータスポーリング[1]

ステータスポーリングの評価[1]

通信の設定[1]

トランザクションベースの更新[1]

ネットワーク検出[1]

ノード[1]

ポーリングの例[1]

リストベース検出[1]

領域[1]

ルールベース検出[1]

ログファイル[1]

設定ファイルの複製[1]

設定領域[1]

［設定］ワークスペース

ステータスポーリングの設定[1]

ステータスポーリングの評価[1]

前提条件

ハードウェア[1]

全領域[1]

そ

属性

作成者[1]

順序[1]

ソフトウェア[1]

ソフトウェア使用許諾契約書[1]

た

帯域に関する考慮[1]

対応Webブラウザ[1]

対応バージョン

SNMP[1]

タイムアウト[1]

値[1]

調整[1]

タスク

ネットワーク検出の設定[1]

ち

チェックリスト[1]

調整

ステータスポーリング[1]

通信[1]

重複するIPアドレスマッピング[1]

つ

通信

概念[1]

計画作成[1]

設定[1]

設定の評価[1]

設定領域[1]

調整[1]

通信設定の構成[1]

て

定義[1]

定義済みのユーザーロール[1]

停止

NNMi〔HAリソースグループ〕[1]

NNMi〔HAフェイルオーバーを行わせないため〕[1]

管理〔インタフェース〕[1]

シャドウの作成〔ノード〕[1]

接続[1], [2]

操作〔インタフェース〕[1]

分散ルーター〔ノード〕[1]

ルーター〔ノード〕[1]

ディスク

グループ〔HA 設定〕[1]

ディレクトリ〔共有ディスク〕[1]

データファイルのコピー〔共有ディスク〕[1]

フェイルオーバー[1]

ディスクグループ[1]

ディレクトリサービス内のユーザー名とパスワード[1]

データ

共有ディスク[1]

収集〔State Poller〕[1]

収集の確認[1]

データの収集

確認〔ステータスのポーリング〕[1]

データベース

トポロジ[1]

リセット[1]

データベースをバックアップおよびリストアする[1]

データをリストアする

スクリプト[1]

デーモンモード[1]

テスト

通信設定[1]

デバイス

発生したトラップ[1]

フィルタ[1]

デバイスの検出[1]

デバイスの通信設定を確認する[1]

デバイスプロファイルをカスタマイズする[1]

デバイスを検出から除外[1]

デフォルト

検出[1]

コミュニティ文字列[1]

スイッチ[1]

設定[1]

ルーター[1]

ルールベース検出[1]

デフォルト値〔Linux〕

環境変数[1]

デフォルト値〔Windows〕

環境変数[1]

デメリット

リストベース検出[1]

ルールベース検出[1]

と

到達可能なノード[1]

到達できないノード[1]

動的NAT[1]

動的NATおよび動的PATの考慮事項[1]

動的NATおよび動的PATのハードウェアとソフトウェアの要件[1]

動的ポートアドレス変換（動的PAT）[1]

トポロジ[1]

データベース[1]

トポロジ（ネットワーク）[1]

ドメインネームシステム[1]

トラップ[1]

発生中[1]

トラップ受信コンポーネント[1], [2]

トラップと静的NAT[1]

トラフィック

無効化[1]

トラブルシューティング

HA設定[1]

NNMi固有のHA[1]

NNMiコンソールが開かない[1]

NNMiコンソールを起動できない[1]

インストール[1]

検出[1]

初期スタートアップ[1]

な

名前解決の制限[1]

に

認証失敗の削減[1]

認証プロファイル[1]

ね

ネットマスク〔HA設定の仮想ホスト〕[1]

ネットワーク

基幹[1]

失敗のシナリオ[1]

接続[1]

接続の確認[1]

ノード[1]

負荷[1]

ネットワークアドレス変換（NAT）環境でのNNMiの配備[1]

ネットワークインタフェース〔HA設定の仮想ホスト〕[1]

ネットワークオペレーティングセンター[1]

ネットワーク監視の設定を確認する[1]

ネットワーク検出[1]

ネットワーク失敗のシナリオ[1]

ネットワーク接続の確認[1]

ネットワーク設定の変更[1]

ネットワークトポロジ[1]

ネットワーク待ち時間[1]

ネットワークレイテンシに関する考慮[1]

の

ノード[1]

監視[1]

グループ[1]

更新済み[1]

更新中[1]

削除する[1]

シャドウの除去[1]

ステータス[1]

設定[1], [2]

到達可能[1]

到達不可能[1]

分散ルーター[1]

ルーター[1]

ノードグループ[1]

インタフェースグループ[1]

階層[1]

確認[1]

事前設定[1]

ステータス[1]

設定[1]

定義[1]

デバイスフィルター[1]

非SNMPデバイス[1]

ノードグループのステータス[1]

ノードグループの設定[1]

［ノードグループの設定］フォーム[1]

ノードグループのメンバーシップ[1]

［ノードグループ］フォーム[1]

ノードグループマップ設定の構成[1]

［ノードグループ］ワークスペース[1]

ノードにpingを送る[1]

は

バージョン

SNMP優先[1]

バージョン8以前のNNMからの移行[1]

バージョン8以前のNNMとの比較[1]

バージョンアップ前のデータをバックアップする[1]

バージョン比較

イベント監視のカスタマイズ[1]

ステータス監視[1]

ネットワーク検出[1]

ハードウェア[1]

ハードウェアおよびソフトウェア[1], [2]

場所

ipnolookup.conf[1]

netmon.cmstr[1]

パスワード

サインイン[1]

パソコン〔検出の概念〕[1]

バックアップ

イベント領域[1]

オフライン[1]

オンライン[1]

設定領域[1]

全領域[1]

トポロジ領域[1], [2]

バックアップとリストア

方針[1]

バックアップの方針[1]

パッシブなクラスタノード[1]

発生中

トラップ[1]

パフォーマンス〔ステータスポーリング〕[1]

パブリックキー証明書[1]

範囲〔IPアドレス〕[1]

ひ

非SNMPデバイスノードグループ[1]

比較

イベント監視のカスタマイズ[1]

ステータス監視[1]

ネットワーク検出[1]

評価

ステータスポーリング設定[1]

通信設定[1]

評価の順序[1]

ヒント

IPアドレス範囲[1]

システムID範囲[1]

ヒント〔設定のヒント〕

シード検出[1]

自動検出[1]

ふ

ファイアウォール

ネットワークアクセスの無効化[1]

ファイル

HAクラスタ[1]

HA設定[1]

HA用のレプリケーション[1]

hostnolookup.conf[1]

ipnolookup.conf[1], [2]

netmon.cmstr[1]

nms-auth-config.xml[1]

nms-cluster.properties[1]

nnmdatareplicator.conf[1]

nsswitch.conf[1]

oid_to_sym[1]

ov.conf[1]

snmpout.txt[1]

XML[1]

クラスタノードで更新されない[1]

システムタイプ[1]

レプリケーション[1]

ファイルシステムのタイプ〔HA設定〕[1]

フィルタ

デバイス[1]

フィルタリング

インタフェースグループ[1]

ノードグループ[1]

フェイルオーバー〔ディスク〕[1]

フェーズ[1]

フォーム

インタフェースグループ[1]

［インタフェースグループの設定］[1]

ノードグループ[1]

［ノードグループの設定］[1]

モニタリングの設定[1], [2]

複数[1]

複数のDNSサーバーが使用される場合[1]

不合格

認証の削減[1]

不十分なディスク容量[1]

プライベートIPアドレスの範囲[1]

プライマリクラスタノード[1]

プリンタ〔検出の概念〕[1]

フローモデル〔タスク〕[1]

プロトコル

SNMP[1]

アクティブ[1]

通信[1]

ポーリング[1]

プロファイル〔デバイス〕

概念[1]

へ

ページ[1]

ベストプラクティス

NNMi設定移動の準備[1]

オブジェクトグループ定義[1]

既存の設定を保存する[1]

再使用可能なノードグループ[1]

作成者属性[1]

順序属性[1]

順序番号の確認[1]

短いポーリング間隔[1]

変更

管理[1]

ネットワーク[1]

変数〔MIB II〕[1]

ほ

ポイント〔マウント〕[1]

包含〔ノードグループ〕[1]

方法

リストベース検出[1]

ルールベースの検出[1]

ポート[1]

JBossポートの競合[1]

ポート一覧[1]

ポーリング

開始[1]

間隔の計画作成[1]

設定の例[1]

チェックリスト[1]

調整〔ステータス〕[1]

パフォーマンスの評価[1]

プロトコル[1]

ホスト〔HA設定用の仮想〕

NNMi[1]

ホスト名〔HA用に変更する場合〕[1]

ホスト名の変更

NNMi[1]

保存

既存[1]

ボリュームグループ[1], [2], [3]

ま

マウントポイント[1]

待ち時間〔ネットワーク〕[1]

末端ノード〔検出の概念〕[1]

マルチホームNNMi管理サーバー[1]

み

未接続インタフェース[1]

む

無効化

SNMP[1]

トラフィック[1]

無反応

ICMPへのIPv4Address[1]

め

メモリリソース[1]

メリット

リストベース検出[1]

ルールベース検出[1]

メンテナンスモード[1]

も

モデル

ユーザーインタフェース[1]

モニタリング

設定[1]

［モニタリングの設定］フォーム[1], [2]

ステータスポーリングの調整[1]

説明[1]

ポーリングの種類と間隔の設定[1]

モニタリングの設定フォーム[1]

問題〔HAの起動〕

nmsdbmgr[1]

NNMi[1]

ゆ

有効なIPアドレス範囲[1]

ユーザー[1]

サインイン[1]

ユーザーアカウント[1]

ユーザーインタフェースモデル[1]

ユーザーロール[1]

システムアカウント[1]

優先

SNMPのバージョン[1]

よ

要求〔SNMP/ICMP要求〕[1]

用語集

HA[1]

ら

ライセンス[1]

限度[1]

ライセンスの種類の確認[1]

ライセンスの追加[1]

ラウンドロビンDNS[1]

り

リージョナルマネージャー[1]

リージョナルマネージャーからグローバルマネージャーへのカスタム属性の複製[1]

リストア

スクリプト[1]

ファイルシステムだけ[1]

リストアの方針[1]

リストに基づいた検出[1]

リストベース検出

概要[1]

リセット

設定[1]

リソース〔システム〕[1]

リソースグループ[1]

リモートNorthboundアプリケーション[1]

領域[1]

通信設定領域[1]

リリースノート[1]

リンクアグリゲーションの検出[1]

る

ルーター

階層[1]

監視[1]

検出[1]

デフォルト[1]

ノードグループの定義[1]

ルール[1]

ルール〔自動検出〕

順序[1]

ルールベースの検出[1]

概要[1]

れ

例

SNMP情報[1]

アプリケーションフェイルオーバー[1]

ノードグループの設定[1]

ポーリング設定[1]

レイヤ2[1]

レイヤ3[1]

ろ

ローカルNorthboundアプリケーション[1]

ロール[1], [2]

ログファイル〔HAクラスタ〕

設定[1]

論理ボリューム[1], [2]

わ

ワークスペース

インタフェースグループ[1]

ステータスポーリングの設定[1]

ノードグループ[1]

マニュアル発行元

株式会社 日立製作所

〒100-8280　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号