JP1 Version 12 ネットワーク管理 基本ガイド

3021-3-E01-20

前書き

対象製品

JP1/Network Node Manager i（適用OS：Windows）

P-2942-82CL JP1/Network Node Manager i 12-50

P-2942-89CL JP1/Network Node Manager i Developer's Toolkit 12-00

JP1/SNMP System Observer（適用OS：Windows）

P-2942-8RCL JP1/SNMP System Observer 12-00

JP1/SNMP System Observer - Agent for Process（適用OS：Windows）

P-2A42-8JCL JP1/SNMP System Observer - Agent for Process 12-00

JP1/Network Element Manager（適用OS：Windows）

P-2942-8CC4 JP1/Network Element Manager for Cisco 12-00

P-2942-8DC4 JP1/Network Element Manager for AX Series 12-00

JP1/Extensible SNMP Agent for Windows（適用OS：Windows）

P-2A42-8BCL JP1/Extensible SNMP Agent for Windows 12-00

JP1/Network Node Manager i（適用OS：Linux）

P-8242-82CL JP1/Network Node Manager i 12-50

P-8242-89CL JP1/Network Node Manager i Developer's Toolkit 12-00

JP1/SNMP System Observer（適用OS：Linux）

P-8242-8RCL JP1/SNMP System Observer 12-00

JP1/SNMP System Observer - Agent for Process（適用OS：Linux）

P-8142-8JCL JP1/SNMP System Observer - Agent for Process 12-00

JP1/Extensible SNMP Agent（適用OS：Linux）

P-8142-8ACL JP1/Extensible SNMP Agent 12-00

JP1/SNMP System Observer - Agent for Process（適用OS：UNIX）

P-1M42-8JCL JP1/SNMP System Observer - Agent for Process 12-00（適用OS：AIX）

P-1J42-8JCL JP1/SNMP System Observer - Agent for Process 12-00（適用OS：HP-UX (IPF)）

P-9D42-8JCL JP1/SNMP System Observer - Agent for Process 12-00（適用OS：Solaris）

JP1/Extensible SNMP Agent（適用OS：UNIX）

P-1M42-8ACL JP1/Extensible SNMP Agent 12-00（適用OS：AIX）

P-1J42-8ACL JP1/Extensible SNMP Agent 12-00（適用OS：HP-UX (IPF)）

P-9D42-8ACL JP1/Extensible SNMP Agent 12-00（適用OS：Solaris）

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，JP1は，株式会社日立製作所の商標または登録商標です。

AIXは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

Ciscoは，Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。

Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Itaniumは，アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Edge は，米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名，商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Red Hat is a registered trademark of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.

Red Hatは，米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc.の登録商標です。

Red Hat Enterprise Linux is a registered trademark of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.

Red Hat Enterprise Linuxは，米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc.の登録商標です。

すべてのSPARC商標は，米国SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標がついた製品は，米国Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。

Symantec，Symantec ロゴ，チェックマークロゴ，およびSymantecは，Symantec Corporation またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

UNIXは，The Open Groupの商標です。

VMware，VMware ESXi，VMware vCenter Server，VMware vSANは米国およびその他の地域におけるVMware, Inc. の登録商標または商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

プログラムプロダクト「P-9D42-8JCL」および「P-9D42-8ACL」には，Oracle Corporation またはその子会社，関連会社が著作権を有している部分が含まれています。

プログラムプロダクト「P-9D42-8JCL」および「P-9D42-8ACL」には，UNIX System Laboratories, Inc.が著作権を有している部分が含まれています。

この製品には，Apache Software Foundationで開発されたソフトウェアが含まれています。

（http://www.apache.org）

この製品には，Indiana University Extreme! Labで開発されたソフトウェアが含まれています。

（http://www.extreme.indiana.edu）

この製品には，The Legion Of The Bouncy Castleによって開発されたソフトウェアが含まれています。

（http://www.bouncycastle.org）

JP1/SNMP System Observerは，米国EMC コーポレーションのRSA BSAFE(R)ソフトウェアを搭載しています。

マイクロソフト製品のスクリーンショットの使用について

マイクロソフトの許可を得て使用しています。

発行

2021年 3月 3021-3-E01-20

著作権

© Copyright 2009-2021 Micro Focus or one of its affiliates.

All Rights Reserved. Copyright (C) 2019, 2021, Hitachi, Ltd.

Copyright (C) 2019, 2021, Hitachi Solutions, Ltd.

Copyright (C) 2019, 2021, Hitachi Systems, Ltd.

This software and documentation are based in part on software and documentation under license from Micro Focus or one of its affiliates.

変更内容

変更内容（3021-3-E01-20）JP1/Network Node Manager i 12-50，JP1/Network Node Manager i Developer's Toolkit 12-00，JP1/SNMP System Observer 12-00，JP1/SNMP System Observer - Agent for Process 12-00，JP1/Network Element Manager for Cisco 12-00，JP1/Network Element Manager for AX Series 12-00，JP1/Extensible SNMP Agent for Windows 12-00，JP1/Extensible SNMP Agent 12-00

追加・変更内容

変更個所

NNMiが使用するHTTPSポートのデフォルト値を追加した。

1.2.1，1.3.1

監視マネージャーまたは監視エージェントとするサーバの適用OSを変更した。

1.2.1，C.4

使用するWebブラウザの条件を変更した。

1.2.1，C.4

監視マネージャーの前提条件であるパッケージおよびライブラリファイルを追加した。

1.2.3

kernel.shmallに関する説明を追加した。

1.2.3

NNMiをインストールする際に設定する環境変数として，LANGを追加した。

1.4.1

言語環境に関する記載を削除した。

1.4.3

自動トリム機能に関する説明を変更した。

3.2.4

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめにお読みください

JP1ネットワーク管理製品でできること

安定した環境やサービスを提供するうえで欠かすことのできないネットワーク管理ですが，日ごとに複雑化・大規模化していくネットワークに，管理者の作業が増大していませんか。

次のような悩みをお持ちなら，従来のネットワーク管理・運用方法を見直し，JP1ネットワーク管理製品を導入しましょう。JP1ネットワーク管理製品を導入すれば，ネットワーク構成を効率良く把握し，迅速に障害を特定・解決できます。

また，JP1ネットワーク管理製品では，ネットワーク構成やリソース状況を直感的に把握できる多彩な画面を提供し，ネットワーク管理者の日々の業務をサポートします。

JP1ネットワーク管理製品は，監視マネージャーにインストールするマネージャープログラムと，監視対象のサーバにインストールするエージェントプログラムで構成されています。JP1ネットワーク管理製品の基本的なシステム構成を次に示します。

JP1/Network Node Manager i（以降，NNMiと表記します）

業界標準のSNMPを採用し，ネットワークの構成管理，障害管理を実現するマネージャープログラムです。IPネットワーク上のノードを自動で発見して構成を管理できます。また，ネットワークの障害を検知してシステム管理者に警告することもできます。

JP1/SNMP System Observer（以降，SSOと表記します）

SNMPをサポートするサーバとネットワーク機器を対象に，リソースを収集したり，プロセスの生死やWindowsサービスの状態を監視したりするマネージャープログラムです。ネットワーク機器のベンダーやサーバのエージェントの種類を意識することなく監視できます。

JP1/Network Element Manager（以降，NEMと表記します）

ポートの状態や，スロットの構成，メモリカードの有無など詳細な情報を，各ネットワーク機器の実物をイメージしたGUIのパネル画面で管理するマネージャープログラムです。直感的にネットワーク機器の状態がわかるので，ネットワーク機器の状況を簡単に把握できます。なお，NEMはWindowsの日本語環境でだけ使用できます。

JP1/Extensible SNMP Agent for WindowsまたはJP1/Extensible SNMP Agent（以降，ESAと表記します）

SNMPを通じて，CPU，メモリ，ファイルシステムなどの情報を取得できるエージェントプログラムです。OS標準のSNMPエージェントでは取得できない情報を取得できます。JP1/SNMP System Observer - Agent for Processの前提プログラムです。

JP1/SNMP System Observer - Agent for Process（以降，SSO - APと表記します）

SNMPを通じて，サーバで動作するプロセス・サービスを管理するエージェントプログラムです。

マネージャープログラムの主な機能は次のとおりです。

製品名

機能名

機能の説明

NNMi

ノードの検出

設定したルールに従い，ノードを自動検出します。また，手動でノードを追加することもできます。

トポロジの検出・表示

レイヤー3トポロジ（論理的なネットワーク構成）に加え，レイヤー2トポロジ（物理的な結線によるネットワーク構成）を自動検出し，マップに表示します。

ICMP/SNMPポーリングやSNMPトラップによる監視

ICMP/SNMPポーリングによって，オブジェクトの状態を監視します。また，SNMPトラップによって障害を監視します。

根本原因解析

検出したレイヤー2およびレイヤー3トポロジに基づいて，障害の根本原因を解析します。

インシデント管理

ポーリングやSNMPトラップによって検出した障害をインシデントとして通知します。

自動アクション

インシデントの状態に応じて，任意のコマンドを自動アクションとして実行できます。

SSO

リソース収集

CPU利用率，メモリ使用率などのサーバ稼働情報や，回線利用率などのネットワーク性能情報など，さまざまなシステムリソースを監視します。

プロセス・サービス監視

任意のアプリケーションの稼働状態を，プロセスやサービスの状態によって監視できます。

NEM

パネル操作

ネットワーク機器（スイッチ・ルーター）の表面パネルをイメージしたウィンドウを表示します。メニューを選択することで，個々の機器の状態監視や操作ができます。

このマニュアルで説明すること

このマニュアルでは，JP1ネットワーク管理製品の基本的な構築方法および運用方法について説明しています。このマニュアルを読んだユーザーが，JP1ネットワーク管理製品を使用して，日々のネットワーク管理や迅速な障害対応が行えるようになることを目指します。

このマニュアルは，次に示すシステム，および組織の構成に基づいて運用手順を説明します。

このマニュアルで説明する構築手順

主任オペレーターは，システム構築者にJP1ネットワーク管理製品の環境構築を依頼します。

システム構築者は，監視マネージャーとなるサーバを用意し，マネージャー環境を構築します。

システム構築者は，拠点システム管理者にエージェント環境の構築を依頼します。

拠点システム管理者は，エージェント環境を構築し，システム構築者に連絡します。

連絡を受けたシステム構築者は，JP1ネットワーク管理製品の設定を行います。

JP1ネットワーク管理製品の設定が完了したら，システム構築者はそのことを主任オペレーターに連絡します。

連絡を受けた主任オペレーターは，担当オペレーターをユーザーに登録し，JP1ネットワーク管理製品による運用を開始します。

マニュアルの読み方

JP1ネットワーク管理製品では，このマニュアルのほかにも複数のマニュアルとヘルプを提供しています。さらに応用的な機能や操作を知りたい場合は，目的に応じて次のようにお読みください。

他マニュアルへの参照先は，『〜については，マニュアル「△△」の「○○」のトピックを参照してください。』の形式で記載しています。「○○」をキーワードとしてマニュアル「△△」の索引内を検索して，該当する説明をお読みください。

このマニュアルでは，次に示す環境を前提として説明しています。

監視マネージャーおよび監視エージェントでの操作

Windowsの場合：Windows Server 2012を使用している環境

Linuxの場合：Linux 6.1 (x64)を使用している環境

Webブラウザでの操作

Internet Explorer 11を使用している環境

製品の改良などによって，このマニュアルに掲載されている画面はご使用の製品画面と一部異なることがあります。あらかじめご了承ください。

1　JP1ネットワーク管理製品の構築

JP1ネットワーク管理製品をインストールして，ネットワーク監視環境を構築しましょう。

1.1　JP1ネットワーク管理製品の構築の流れ

JP1ネットワーク管理製品を構築するには，監視マネージャーと監視エージェントを構築する必要があります。監視マネージャーと監視エージェントの構築は，WindowsとLinuxで構築手順が異なります。

監視マネージャーの構築の流れを次に示します。

作業の概要

順番

作業内容

参照先

Windows

Linux

インストール前の準備

1

サーバ環境を確認する

1.2.1

2

監視マネージャーの前提条件を確認する

1.2.2

1.2.3

監視マネージャーの構築

3

NNMiをインストールする

1.3.1

1.4.1

4

SSOをインストールする

1.3.2

1.4.2

5

NEMをインストールする

1.3.3

−

6

NNMiをセットアップする

1.3.4

1.4.3

7

SSOをセットアップする

1.3.5

1.4.4

監視エージェントの構築の流れを次に示します。監視エージェントの構築は，拠点の監視エージェントの台数に応じて，次の作業を繰り返します。

作業の概要

順番

作業内容

参照先

Windows

Linux

インストール前の準備

1

サーバ環境を確認する

1.2.1

監視エージェントの構築

2

監視エージェントの前提条件を確認する

−

1.6.1

3

ESAをインストールする

1.5.1

1.6.2

4

SSO - APをインストールする

1.5.2

1.6.3

5

ESAをセットアップする

1.5.3

1.6.4

6

SSO - APをセットアップする

−

1.6.5

7

監視エージェントを再起動する

−

1.6.6

ヒント

監視エージェントの構築は，各拠点のシステム管理者に依頼しておきましょう。監視エージェントの構築が完了しないと，JP1ネットワーク管理製品の設定は行えません。

1.2　インストール前の準備

1.2.1　サーバ環境を確認する

JP1ネットワーク管理製品をインストールする前に，運用で使用するサーバ環境が適切かどうかを確認します。

前提条件

このマニュアルで想定するシステム構成を次に示します。

操作手順

監視マネージャーとするサーバの仕様が，次の条件を満たしていることを確認します。

OS：

Windowsの場合：Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2016，またはWindows Server 2019

Linux の場合：CentOS 6.1 (x64)，CentOS 7.1，CentOS 8.1，Linux 6.1 (x64)，Linux 7.1，Linux 8.1，Oracle Linux6.1 (x64)，Oracle Linux 7.1，Oracle Linux 8.1，またはSUSE Linux 12

なお，このマニュアルでは，Windows Server 2012およびLinux 6.1 (x64)の構築手順を説明します。

ディスク容量：

Windowsの場合：14.5GB以上

Linuxの場合：14.0GB以上

メモリ：

Windowsの場合：4.5GB以上

Linuxの場合：6.0GB以上

監視エージェントとするサーバの仕様が，次の条件を満たしていることを確認します。

OS：

Windowsの場合：Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2016，またはWindows Server 2019

Linuxの場合：CentOS 6.1 (x64)，CentOS 7.1，CentOS 8.1，Linux 6.1 (x64)，Linux 7.1，Linux 8.1，Oracle Linux 6.1 (x64)，Oracle Linux 7.1，Oracle Linux 8.1，SUSE Linux 12，またはSUSE Linux 15

UNIXの場合：HP-UX (IPF)，AIX V7.1，AIX V7.2，またはSolaris 11

なお，このマニュアルでは，Windows Server 2012およびLinux 6.1 (x64)の構築手順を説明します。

ディスク容量：

Windowsの場合：65.0MB以上

Linuxの場合：150.0MB以上

メモリ：

Windowsの場合：15.0MB以上

Linuxの場合：70.0MB以上

監視マネージャーとするサーバの言語設定を確認します。

Windowsの場合は，ロケールを次のとおりに設定します。

日本語環境：日本語

英語環境：英語

中国語環境：中国語

Linuxの場合は，ロケールを次のとおりに設定します。

日本語環境：ja_JP.UTF-8

英語環境：C

中国語環境：zh_CN.utf8

Webサーバのポート番号を確認します。

Webサーバのポート番号は，NNMiのインストール時に使用します。デフォルトは HTTP ポートは 80，HTTPS ポートは 443 です。

使用するWebブラウザが，次の条件を満たしていることを確認します。

OSがWindowsの場合：Internet Explorer 11，Firefox ESR 78，Google Chrome，または Microsoft Edge（Chromium版）。

次の作業

サーバ環境に問題がないことが確認できたら，前提条件の確認に進みましょう。

関連項目

マニュアル「NNMi セットアップガイド」の「インストール前チェックリスト」のトピック

1.2.2　監視マネージャーの前提条件を確認する（Windowsの場合）

1.2.3　監視マネージャーの前提条件を確認する（Linuxの場合）

1.2.2　監視マネージャーの前提条件を確認する（Windowsの場合）

監視マネージャーがWindowsの場合，次の設定を確認してから，JP1ネットワーク管理製品のインストールを開始します。前提条件の詳細については，マニュアル「NNMi セットアップガイド」の「インストール前チェックリスト」のトピックを参照してください。

操作手順

監視マネージャーのホスト名を確認します。

ホスト名はトラップ宛先の設定やログイン時に使用します。

監視マネージャーが使うポート番号が使われていないことを確認します。

コマンドプロンプトから「netstat -an」を実行すると，そのときに使われているポート番号が確認できます。

ポート番号の詳細については，マニュアル「NNMi セットアップガイド」の「NNMiが使用するポートの一覧」のトピックを参照してください。SSOについては，リリースノートの「設定ポート番号および設定変更手順」を参照ください。

監視マネージャーに固定IPアドレスを割り当てます。

IPアドレスはDHCPでの動的割り当てではなく，固定割り当てに設定してください。

NNMiをインストールするフォルダを検討します。

NNMiのインストール先フォルダは，インストール時に使用します。デフォルトを次に示します。

プログラム用：C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥

データ用：C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥

SSOをインストールするフォルダを検討します。

SSOのインストール先フォルダは，インストール時に使用します。デフォルトを次に示します。

C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1SSO¥

ウィルス対策ソフトを無効化します。

JP1ネットワーク管理製品をインストールしている間だけ，ウィルス対策ソフトを無効化します。

WindowsのSNMP関連サービスのSNMP Trapサービスを「無効」にします。

監視マネージャーをSNMPで監視する場合は，SNMPサービスを導入します。

監視マネージャーが使用しているポート番号へのアクセスが，Windowsファイアウォールで有効になっていることを確認します。

ポート番号へのアクセスの詳細については，マニュアル「NNMi セットアップガイド」の「ファイアウォールの通過方向」のトピックを参照してください。

環境変数のTEMPとTMPに設定された値が，同じかどうかを確認します。

環境変数のTEMPとTMPの値が異なると，NNMiのインストールに失敗することがあります。値が異なる場合は，同じ値を設定してください。なお，インストール時に%TEMP%フォルダを500.0MB使用します。

［管理ツール］−［リモート デスクトップ サービス］−［リモート デスクトップ セッション ホストの構成］で，リモートデスクトップの設定を次のように設定します。

終了時に一時フォルダーを削除しない

セッションごとに一時フォルダーを使用しない

次の作業

前提環境に問題がないことが確認できたら，監視マネージャーの構築に進みましょう。

関連項目

1.3　監視マネージャーの構築（Windowsの場合）

1.2.3　監視マネージャーの前提条件を確認する（Linuxの場合）

監視マネージャーがLinuxの場合，次の設定を確認してから，JP1ネットワーク管理製品のインストールを開始します。前提条件の詳細については，マニュアル「NNMi セットアップガイド」の「インストール前チェックリスト」のトピックを参照してください。

操作手順

監視マネージャーのホスト名を確認します。

ホスト名はトラップ宛先の設定やログイン時に使用します。

監視マネージャーが使うポート番号が使われていないことを確認します。

コマンドプロンプトから「netstat -an」を実行すると，そのときに使われているポート番号が確認できます。

ポート番号の詳細については，マニュアル「NNMi セットアップガイド」の「NNMiが使用するポートの一覧」のトピックを参照してください。

監視マネージャーに固定IPアドレスを割り当てます。

IPアドレスはDHCPでの動的割り当てではなく，固定割り当てに設定してください。

ウィルス対策ソフトを無効化します。

JP1ネットワーク管理製品をインストールしている間だけ，ウィルス対策ソフトを無効化します。

次のパッケージとライブラリファイルがインストールされていることを確認します。

kernel-2.6.32-220.4.2.el6.x86_64.rpm 以降

kernel-firmware-2.6.32-220.4.2.el6.noarch.rpm 以降

/lib64/libaio.so.1

/usr/lib64/libXtst.so.6

/usr/lib64/libXi.so.6

glibc (i686)

libstdc++ (i686)

libgcc (i686)

ncompress (x86_64)

tar (x86_64)

gdb (x86_64)

openmotif (x86_64)

glibc (x86_64)

glibc-common (x86_64)

glibc-devel (i686)

glibc-devel (x86_64)

glibc-headers (x86_64)

glibc-utils (x86_64)

nscd (x86_64)

libXtst (i686)

libnsl（Linux 8.1以降，CentOS 8.1以降またはOracle Linux 8.1以降の場合）

lsb_release

net-tools

unzip

fontconfig

liberation-sans-fonts（fc-list コマンドで一つ以上のフォントが出力されている場合は，このパッケージは不要）

また，それぞれの依存関係があるライブラリファイルについてもインストールしてください。必要なパッケージとライブラリファイルは，OSの種類やバージョンによって異なります。詳細については，リリースノートを参照してください。

/etc/sysctl.confファイルを開き，カーネルのパラメータを設定します。

/etc/sysctl.confファイルに次のエントリを追加してください。

# NNM settings for embedded database
kernel.shmmax = 68719476736
kernel.shmall = 68719476736
# NNM settings for UDP receive and send buffer sizes
net.core.rmem_max = 8388608
net.core.wmem_max = 2097152

ここでは，共有メモリ（kernel.shmmax，kernel.shmall）64.0GB，UDP受信バッファ（net.core.rmem_max）8.0MB，UDP送信バッファ（net.core.wmem_max）2.0MBとして設定しています。

次の作業

前提環境に問題がないことが確認できたら，監視マネージャーの構築に進みましょう。

関連項目

1.4　監視マネージャーの構築（Linuxの場合）

1.2.4　各製品のコマンドの格納先

各製品のコマンドの格納先を次に示します。

NNMiコマンドの格納先

Windowsの場合

NNMiのインストール先フォルダ¥bin¥

Linuxの場合

/opt/OV/bin/

SSOコマンドの格納先

Windowsの場合

SSOのインストール先フォルダ¥bin¥

Linuxの場合

/opt/CM2/SSO/bin/

SSO - APコマンドの格納先

Windowsの場合

SSO - APのインストール先フォルダ¥bin¥

Linuxの場合

/opt/CM2/APM/bin/

ESAコマンドの格納先

Windowsの場合

ESAのインストール先フォルダ¥bin¥

Linuxの場合

/opt/CM2/ESA/bin/

1.3　監視マネージャーの構築（Windowsの場合）

NNMi，SSO，およびNEMをインストールおよびセットアップして，Windows環境に監視マネージャーを構築します。

1.3.1　NNMiをインストールする（Windowsの場合）

監視マネージャーがWindowsの場合，日立統合インストーラから，ウィザードに従ってNNMiをインストールします。

操作手順

監視マネージャーにするサーバにAdministrators権限でログインし，提供媒体をセットします。

「JP1/Network Node Manager i」を選択します。

NNMiの設定値の確認画面が表示されます。

Webサーバのポート番号を指定し，［Enter］キーを押します。

値を入力しないで［Enter］キーを押すと，デフォルトが指定されます。デフォルトは HTTP ポートは 80，HTTPS ポートは 443 です。

NNMiのインストール先フォルダを指定します。

値を入力しないで［Enter］キーを押すと，デフォルトが指定されます。デフォルトを次に示します。

プログラム用：C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥

データ用：C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥

インストール先フォルダ（データ用）には，NNMiの設定ファイル，データベース，ログファイルなどが格納されます。

「yes」を入力して［Enter］キーを押します。

NNMiのインストールが開始されます。完了すると自動でコマンドプロンプトが閉じます。

次の作業

次はSSOをインストールしましょう。

関連項目

1.3.2　SSOをインストールする（Windowsの場合）

1.3.2　SSOをインストールする（Windowsの場合）

監視マネージャーがWindowsの場合，日立統合インストーラから，ウィザードに従ってSSOをインストールします。

操作手順

監視マネージャーにするサーバにAdministrators権限でログインし，提供媒体をセットします。

「JP1/SNMP System Observer」を選択します。

インストーラの指示に従って，SSOをインストールします。

次の作業

NEMがサポートするスイッチやルーターを使用している場合は，NEMをインストールしましょう。NEMをインストールする必要がない場合は，NNMiのセットアップに進みましょう。

関連項目

1.3.3　NEMをインストールする（Windowsの場合）

1.3.4　NNMiをセットアップする（Windowsの場合）

1.3.3　NEMをインストールする（Windowsの場合）

監視マネージャーがWindowsで，NEMがサポートするスイッチやルーターを使用している場合は，NEMをインストールします。日立統合インストーラから，ウィザードに従ってNEMをインストールします。

操作手順

監視マネージャーにするサーバにAdministrators権限でログインし，提供媒体をセットします。

「JP1/Network Element Manager」を選択します。

インストーラの指示に従って，NEMをインストールします。

次の作業

次はNNMiをセットアップしましょう。

関連項目

1.3.4　NNMiをセットアップする（Windowsの場合）

1.3.4　NNMiをセットアップする（Windowsの場合）

監視マネージャーがWindowsの場合，NNMiのサービスを停止し，システムアカウントを設定します。そのほかのメンバーを登録する場合は，NNMiコンソールにログインしてから，ユーザーを登録してください。

前提条件

インストール前から開いているコマンドプロンプトがある場合は一度閉じてから開き直してください。

操作手順

コマンドプロンプトでovstop -cを実行して，NNMiサービスを停止します。

NNMiサービスが停止します。インストール直後は，NNMiサービスは停止した状態です。

nnmchangesyspw.ovplを実行して，パスワードを設定します。

「y」を入力後，メッセージに従ってパスワードを指定します。

ovstart -cを実行して，NNMiを起動します。

ovstatus -cを実行して，NNMiの状態を確認します。

すべての状態が実行中になっていれば正常です。

次の作業

次はSSOをセットアップしましょう。

関連項目

1.2.4　各製品のコマンドの格納先

2.2.3　ユーザーを登録する

1.3.5　SSOをセットアップする（Windowsの場合）

1.3.5　SSOをセットアップする（Windowsの場合）

監視マネージャーがWindowsの場合，コミュニティ名やSSOの定義情報を設定して，SSOをセットアップします。

(1)　SSOからNNMiへの接続情報を追加する

SSOのssonnmsetupコマンドを実行して，NNMiと連携するための接続情報を設定します。

操作手順

次のコマンドを実行します。

ssonnmsetup -add -user ユーザー名 -password パスワード -port ポート番号 -ssl

システムアカウントのユーザー名とパスワードを指定します。ポート番号には，Webサーバのポート番号を指定します。-sslオプションはhttpsで通信する場合だけ指定してください。

関連項目

1.2.4　各製品のコマンドの格納先

1.3.4　NNMiをセットアップする（Windowsの場合）

1.2.1　サーバ環境を確認する

(2)　SSOの定義情報をNNMiに設定する

コマンドを実行して，SSOの定義情報をNNMiに設定します。

操作手順

NNMiのnnmconfigimport.ovplコマンドを実行して，インシデント定義を設定します。

nnmconfigimport.ovpl -u ユーザー名 -p パスワード -f SSOのインストール先フォルダ¥incident¥ssoincident.def

システムアカウントのユーザー名とパスワードを指定します。

イベント通知にTCP 通信を使用しないAPM をプロセス・サービス監視対象とする場合，次のインシデント定義も設定が必要です。

nnmconfigimport.ovpl -u ユーザー名 -p パスワード -f SSOのインストール先フォルダ¥incident¥apmtrap.def

NNMiのnnmconfigimport.ovplコマンドを実行して，URLアクション定義を設定します。

nnmconfigimport.ovpl -u ユーザー名 -p パスワード -f SSOのインストール先フォルダ¥urlaction¥ssourlaction.def

システムアカウントのユーザー名とパスワードを指定します。

SSOのssoauthコマンドを実行して，SSOにユーザーを登録します。

ssoauth -add -user ユーザー名 -password パスワード

SSOコンソールからログインするためのユーザー名とパスワードを設定します。

SSOのssostartコマンドを実行して，SSOを起動します。

SSOのssostatusコマンドを実行して，SSOの状態を確認します。

すべての状態が実行中になっていれば正常です。

関連項目

1.2.4　各製品のコマンドの格納先

(3)　コミュニティ名を設定する

コミュニティ名とは，SNMPプロトコルでMIBオブジェクトにアクセスするためのパスワードです。リソースを収集する場合は，監視エージェントと監視マネージャーのgetコミュニティ名を，プロセス・サービスを監視する場合は監視エージェントと監視マネージャーのsetコミュニティ名を一致させる必要があります。

操作手順

SNMP定義ファイル（SSOのインストール先フォルダ¥conf¥ssosnmp.conf）を開きます。

SNMP定義ファイルを編集します。

次のようにssoapcomコマンドを実行して，定義ファイルを再読み込みします。

ssoapcom -r

次のようにssocollectdコマンドを実行して，定義ファイルを再読み込みします。

ssocollcetd -r

次の作業

これで，監視マネージャーの構築が完了しました。拠点の監視エージェントの構築が完了していることを確認しましょう。拠点の監視エージェントの構築が完了している場合は，JP1ネットワーク管理製品の設定に進みましょう。

関連項目

1.2.4　各製品のコマンドの格納先

1.3.4　NNMiをセットアップする（Windowsの場合）

1.5　監視エージェントの構築（Windowsの場合）

2.　JP1ネットワーク管理製品の設定

1.3.6　SSOのWebGUIをセットアップする（Windowsの場合）

SSOコンソールを使用するWindowsのマシン上に，SSOのWebGUIを準備します。

WebGUIの設定は，Administrator権限を持つユーザーで実行してください。

操作手順

ssogui_fileset.zipファイルを，SSOコンソールを使用するWindowsのマシン上にコピーして，任意の場所に展開します。

ファイルの格納先：

SSOのインストール先フォルダ¥webgui¥ssogui_fileset.zip

展開先のbinフォルダにあるwebguisetup.batコマンドを，コマンドプロンプトから次のように実行します。

展開先パス¥SSOGUI¥bin¥webguisetup.bat 展開先パス¥SSOGUI

1.4　監視マネージャーの構築（Linuxの場合）

NNMiとSSOをインストールおよびセットアップして，Linux環境に監視マネージャーを構築します。

1.4.1　NNMiをインストールする（Linuxの場合）

監視マネージャーがLinuxの場合，日立統合インストーラから，ウィザードに従ってNNMiをインストールします。

操作手順

監視マネージャーにするサーバにroot権限でログインします。

環境変数「LC_ALL」，「LANG」に，次のロケールを設定します。

日本語環境の場合

# LC_ALL=ja_JP.UTF-8

# export LC_ALL

# LANG=ja_JP.UTF-8

# export LANG

英語環境の場合

# LC_ALL=C

# export LC_ALL

# LANG=C

# export LANG

中国語環境の場合

# LC_ALL=zh_CN.utf8

# export LC_ALL

# LANG=zh_CN.utf8

# export LANG

NNMiの提供媒体をセットし，次のコマンドを実行します。

/提供媒体のマウントディレクトリ名/X64LIN/setup /提供媒体のマウントディレクトリ名

Hitachi PP Installerの初期画面で「I」を入力します。

「JP1/Network Node Manager i」を選択し，「I」を入力します。

インストールを続行するか確認するメッセージが表示されます。

「Y」を入力します。

インストーラの指示に従って情報を入力します。

値を入力しないで［Enter］キーを押すと，デフォルト値が指定されます。

次のフォルダにNNMiがインストールされます。

プログラム用：/opt/OV/

データ用：/var/opt/OV/

次の作業

次はSSOをインストールしましょう。

関連項目

1.4.2　SSOをインストールする（Linuxの場合）

1.4.2　SSOをインストールする（Linuxの場合）

監視マネージャーがLinuxの場合，日立統合インストーラから，ウィザードに従ってSSOをインストールします。

操作手順

監視マネージャーにするサーバにroot権限でログインし，提供媒体をセットします。

次のコマンドを実行します。

/提供媒体のマウントディレクトリ名/X64LIN/setup /提供媒体のマウントディレクトリ名

Hitachi PP Installerの初期画面で「I」を入力します。

「JP1/SNMP System Observer」を選択し，「I」を入力します。

インストールを続行するか確認するメッセージが表示されます。

「Y」を入力します。

SSOがインストールされます。

次の作業

次はNNMiをセットアップしましょう。

関連項目

1.4.3　NNMiをセットアップする（Linuxの場合）

1.4.3　NNMiをセットアップする（Linuxの場合）

監視マネージャーがLinuxの場合，システムアカウントを設定して，NNMiをセットアップします。

(1)　システムアカウントを設定する

NNMiのシステムアカウントを設定します。設定する方法は，Windowsの場合と同じです。

システムアカウントの設定が終わったら，SSOをセットアップしましょう。

関連項目

1.2.4　各製品のコマンドの格納先

1.3.4　NNMiをセットアップする（Windowsの場合）

1.4.4　SSOをセットアップする（Linuxの場合）

1.4.4　SSOをセットアップする（Linuxの場合）

監視マネージャーがLinuxの場合，言語環境や定義情報を設定して，SSOをセットアップします。

(1)　言語環境を設定する

SSOのインストールが完了したら，/etc/rc.d/init.d/ssoファイルに言語設定を追加する必要があります。

操作手順

/etc/rc.d/init.d/ssoファイルを開きます。

「. /etc/rc.d/init.d/functions」行の直後に次の2行を追加します。

日本語環境の場合

LANG=ja_JP.UTF-8

export LANG

英語環境の場合

LANG=C

export LANG

中国語環境の場合

LANG=zh_CN.utf8

export LANG

/etc/rc.d/init.d/ssoファイルを上書き保存します。

これで，言語環境が設定されました。

(2)　SSOからNNMiへの接続情報を追加する

NNMiと連携するための接続情報を設定します。設定する方法は，Windowsの場合と同じです。

関連項目

(1)　SSOからNNMiへの接続情報を追加する

(3)　SSOの定義情報をNNMiに設定する

コマンドを実行して，SSOの定義情報をNNMiに設定します。

操作手順

NNMiのnnmconfigimport.ovplコマンドを実行して，インシデント定義を設定します。

nnmconfigimport.ovpl -u ユーザー名 -p パスワード -f /etc/opt/CM2/SSO/incident/ssoincident.def

システムアカウントのユーザー名とパスワードを指定します。

イベント通知にTCP 通信を使用しないAPM をプロセス・サービス監視対象とする場合，次のインシデント定義も設定が必要です。

nnmconfigimport.ovpl -u ユーザー名 -p パスワード -f SSOのインストール先フォルダ¥incident¥apmtrap.def

NNMiのnnmconfigimport.ovplコマンドを実行して，URLアクション定義を設定します。

nnmconfigimport.ovpl -u ユーザー名 -p パスワード -f /etc/opt/CM2/SSO/urlaction/ssourlaction.def

システムアカウントのユーザー名とパスワードを指定します。

SSOのssoauthコマンドを実行して，SSOにユーザーを登録します。

ssoauth -add -user ユーザー名 -password パスワード

SSOコンソールからログインするためのユーザー名とパスワードを設定します。

SSOのssostartコマンドを実行して，SSOを起動します。

SSOのssostatusコマンドを実行して，SSOの状態を確認します。

すべての状態が実行中になっていれば正常です。

関連項目

1.2.4　各製品のコマンドの格納先

(4)　コミュニティ名を設定する

コミュニティ名とは，SNMPプロトコルでMIBオブジェクトにアクセスするためのパスワードです。リソースを収集する場合は，監視エージェントと監視マネージャーのgetコミュニティ名を，プロセス・サービスを監視する場合は監視エージェントと監視マネージャーのsetコミュニティ名を一致させる必要があります。

操作手順

SNMP定義ファイル（/etc/opt/CM2/SSO/conf/ssosnmp.conf）を開きます。

SNMP定義ファイルを編集します。

次のようにssoapcomコマンドを実行して，定義ファイルを再読み込みします。

ssoapcom -r

次のようにssocollectdコマンドを実行して，定義ファイルを再読み込みします。

ssocollcetd -r

次の作業

コミュニティ名を設定したら，拠点の監視エージェントの構築が完了していることを確認しましょう。拠点の監視エージェントの構築が完了している場合は，JP1ネットワーク管理製品の設定に進みましょう。

関連項目

1.2.4　各製品のコマンドの格納先

(2)　SSOの定義情報をNNMiに設定する

1.6　監視エージェントの構築（Linuxの場合）

2.　JP1ネットワーク管理製品の設定

1.4.5　SSOのWebGUIをセットアップする（Linuxの場合）

SSOコンソールを使用するWindowsのマシン上に，SSOのWebGUIを準備します。

WebGUIの設定は，Administrator権限を持つユーザーで実行してください。

操作手順

ssogui_fileset.zipファイルを，SSOコンソールを使用するWindowsのマシン上にコピーして，任意の場所に展開します。

ファイルの格納先：

/etc/opt/CM2/SSO/webgui/ssogui_fileset.zip

展開先のbinフォルダにあるwebguisetup.batコマンドを，コマンドプロンプトから次のように実行します。

展開先パス¥SSOGUI¥bin¥webguisetup.bat 展開先パス¥SSOGUI

1.5　監視エージェントの構築（Windowsの場合）

Windowsの監視エージェントに，ESAとSSO - APをインストールおよびセットアップして，監視エージェントを構築します。

ヒント

監視エージェントのインストールは，業務に影響がない時間帯などに行うことをお勧めします。

1.5.1　ESAをインストールする（Windowsの場合）

監視エージェントがWindowsの場合，日立統合インストーラから，ウィザードに従ってESAをインストールします。

操作手順

WindowsのSNMPサービスがインストールされていることを確認します。

WindowsのSNMPサービスがインストールされていない場合は，WindowsのSNMPサービスをインストールしてください。WindowsのSNMPサービスのインストールについては，Windowsのマニュアルを参照してください。

エージェントをインストールするマシンのhostsファイル（システムルートフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥hosts）に次のホスト名を設定します。

監視マネージャーのホスト名

監視エージェントのホスト名

エージェントをインストールするマシンにAdministrators権限でログインし，提供媒体をセットします。

「JP1/Extensible SNMP Agent」を選択します。

インストーラの指示に従って，ESAをインストールします。

WindowsのSNMPサービスを起動します。

ESAのsnmpcheckコマンドを実行して，ESAの状態を確認します。

hismsmib以外のすべての状態が実行中になっていれば正常です。

WindowsのSNMPサービスを停止します。

次の作業

次はSSO - APをインストールしましょう。

関連項目

1.2.4　各製品のコマンドの格納先

1.5.2　SSO - APをインストールする（Windowsの場合）

1.5.2　SSO - APをインストールする（Windowsの場合）

監視エージェントがWindowsの場合，日立統合インストーラから，ウィザードに従ってSSO - APをインストールします。

操作手順

エージェントをインストールするマシンにAdministrators権限でログインし，提供媒体をセットします。

「JP1/SNMP System Observer - Agent for Process」を選択します。

インストーラの指示に従ってSSO - APをインストールします。

WindowsのSNMP System Observer - Agent for Processサービスを起動します。

SSO - APのapmcheckコマンドを実行して，SSO - APの状態を確認します。

すべての状態が実行中になっていれば正常です。

次の作業

次はESAをセットアップしましょう。

関連項目

1.2.4　各製品のコマンドの格納先

1.5.3　ESAをセットアップする（Windowsの場合）

1.5.3　ESAをセットアップする（Windowsの場合）

監視エージェントがWindowsの場合，WindowsのSNMPサービスにコミュニティ名とトラップ宛先を設定します。

(1)　WindowsのSNMPサービスにコミュニティ名を設定する

コミュニティ名とは，SNMPプロトコルでMIBオブジェクトにアクセスするためのパスワードです。リソース収集やプロセス・サービスを監視する場合は監視エージェントと監視マネージャーのコミュニティ名を一致させる必要があります。コミュニティ名は，Windowsの［サービス］画面から［SNMP Service］のプロパティを表示して設定します。詳細については，Windowsのマニュアルを参照してください。

(2)　WindowsのSNMPサービスにトラップ宛先を設定する

トラップ宛先とは，SNMPトラップをどこに送信すればよいかを決め，監視エージェントのトラップを受け取るマネージャーを確認するものです。監視マネージャーにトラップを送信したい場合は，監視エージェントでトラップ宛先を設定する必要があります。

操作手順

Windowsの［サービス］画面から［SNMP Service］のプロパティを表示してトラップ宛先を設定します。

詳細については，Windowsのマニュアルを参照してください。

次の作業

次はJP1ネットワーク管理製品でネットワークを監視するための設定をしましょう。

関連項目

2.　JP1ネットワーク管理製品の設定

1.6　監視エージェントの構築（Linuxの場合）

Linuxの監視エージェントに，ESAとSSO - APをインストールおよびセットアップして，監視エージェントを構築します。

ヒント

監視エージェントのインストールは，業務に影響がない時間帯などに行うことをお勧めします。

1.6.1　監視エージェントの前提条件を確認する（Linuxの場合）

監視エージェントがLinuxの場合，次の設定を確認してから，監視エージェントのインストールを開始してください。

操作手順

OSに次のパッケージまたは後継パッチファイルが適用されていることを確認します。

glibc-2.12-1.25.el6.i686

libgcc-4.4.5-6.el6.i686

libstdc++-4.4.5-6.el6.i686

nss-softokn-freebl-3.12.7-1.1.el6.i686

net-snmp-5.5-31.el6

net-snmp-libs-5.5-31.el6

net-snmp-utils-5.5-31.el6

必要なパッケージは，OSの種類やバージョンによって異なります。適用パッケージの詳細については，リリースノートを参照してください。

MIB値の取得で使用する次のコマンドがインストールされていることを確認します。

/usr/bin/vmstat

/bin/ps

/usr/bin/uptime

/usr/bin/free

/usr/bin/mpstat

ネイティブエージェントがインストールされていることを確認します。

ネイティブエージェントがインストールされていない場合は，ネイティブエージェントをインストールしてください。ネイティブエージェントのインストールについては，マニュアル「JP1/Extensible SNMP Agent」の「インストール時の注意事項」のトピックを参照してください。

次の作業

監視エージェントの前提条件を確認したら，ESAをインストールしましょう。

関連項目

1.2.4　各製品のコマンドの格納先

1.6.2　ESAをインストールする（Linuxの場合）

1.6.2　ESAをインストールする（Linuxの場合）

監視エージェントがLinuxの場合，日立統合インストーラから，ウィザードに従ってESAをインストールします。

操作手順

監視エージェントのホスト名に対応するIPアドレスを/etc/hostsファイルに設定します。

（例）11.22.33.44 esahost

エージェントをインストールするマシンにroot権限でログインし，提供媒体をセットします。

次のコマンドを実行します。

/提供媒体のマウントディレクトリ名/linux/setup /提供媒体のマウントディレクトリ名

Hitachi PP Installerの初期画面で「I」を入力します。

「JP1/Extensible SNMP Agent」を選択し，「I」を入力します。

インストールを続行するか確認するメッセージが表示されます。

「Y」を入力します。

インストーラの指示に従って情報を入力します。

値を入力しないで［Enter］キーを押すと，デフォルト値が指定されます。

次の作業

これで，ESAがインストールできました。次はSSO - APをインストールしましょう。

関連項目

1.6.3　SSO - APをインストールする（Linuxの場合）

1.6.3　SSO - APをインストールする（Linuxの場合）

監視エージェントがLinuxの場合，日立統合インストーラから，ウィザードに従ってSSO - APをインストールします。

操作手順

エージェントをインストールするマシンにroot権限でログインし，提供媒体をセットします。

次のコマンドを実行します。

/提供媒体のマウントディレクトリ名/linux/setup /提供媒体のマウントディレクトリ名

Hitachi PP Installerの初期画面で「I」を入力します。

「JP1/SSO - Agent for Process」を選択し，「I」を入力します。

インストールを続行するか確認するメッセージが表示されます。

「Y」を入力します。

インストーラの指示に従って，SSO - APをインストールします。

次の作業

これで，SSO - APがインストールできました。次はESAをセットアップしましょう。

関連項目

1.6.4　ESAをセットアップする（Linuxの場合）

1.6.4　ESAをセットアップする（Linuxの場合）

監視エージェントがLinuxの場合，構成定義ファイル（/etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf）にコミュニティ名とトラップ宛先を設定します。構成定義ファイルは，エージェントをインストールしたマシンに格納されています。

(1)　コミュニティ名を設定する

コミュニティ名とは，SNMPプロトコルでMIBオブジェクトにアクセスするためのパスワードです。リソースを収集する場合は，監視エージェントと監視マネージャーのgetコミュニティ名を，プロセス・サービスを監視する場合は監視エージェントと監視マネージャーのsetコミュニティ名を一致させる必要があります。

操作手順

構成定義ファイル（/etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf）を開きます。

構成定義ファイルの次の行を検索します。

get-community-name: public

getコミュニティ名にはデフォルトで「public」が設定されています。

getコミュニティ名を変更します。

（例）get-community-name: private

構成定義ファイルの次の行を検索します。

#set-community-name: # enter community name

次のように変更します。

set-community-name:

set-community-name:ラベルの後に，setコミュニティ名を設定します。

（例）set-community-name: private

構成定義ファイル（/etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf）を保存して，閉じます。

(2)　トラップ宛先を設定する

トラップ宛先とは，SNMPトラップをどこに送信すればよいかを決め，監視エージェントのトラップを受け取るマネージャーを確認するものです。監視マネージャーにトラップを送信したい場合は，監視エージェントでトラップ宛先を設定する必要があります。

操作手順

構成定義ファイル（/etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf）を開きます。

構成定義ファイルの次の行を検索します。

#trap-dest: # enter trap destination

次のように変更します。

trap-dest:

trap-dest:ラベルのあとに，監視エージェントがトラップを送信するマネージャーのホスト名またはIPアドレスを入力します。

（例）trap-dest: 15.2.113.223

構成定義ファイル（/etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf）を保存して，閉じます。

次の作業

SSO - APをセットアップしましょう。

関連項目

1.6.5　SSO - APをセットアップする（Linuxの場合）

1.6.5　SSO - APをセットアップする（Linuxの場合）

監視エージェントがLinuxの場合，hostsファイルとポート番号を変更します。

(1)　hostsファイルに自IPアドレスを設定する

/etc/hostsファイルの自サーバのIPアドレスに「127.0.0.1」が定義されている場合，SSO - APのプロセス監視ができません。/etc/hostsファイルの自サーバのIPアドレスに自IPアドレスを設定する必要があります。

操作手順

/etc/hostsファイルを開きます。

次の行を検索します。

127.0.0.1 自サーバ名 localhost. localdomain localhost

次のように変更します。

127.0.0.1 localhost. localdomain localhost

自サーバIPアドレス 自サーバ名

（設定例）

127.0.0.1 localhost. localdomain localhost

172.16.49.18 linux01

/etc/hostsファイルを保存して閉じます。

(2)　apmstartファイルのポート番号を変更する

SSO - APでプロセス監視を行うには，SNMPエージェントのデフォルトの起動ポート番号とapmstartファイルのポート番号を合わせる必要があります。

前提条件

SSOのSNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）で設定した監視エージェントのポート番号とapmstartファイルで設定したポート番号が一致している必要があります。

SSOのSNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）で，「# 1. Specific Hosts」または「# 2. IP Address Wildcards」下，カテゴリ名「process」または「sso」の，監視エージェントのポート番号を変更してください。

操作手順

/opt/CM2/APM/bin/apmstartファイルを開きます。

次の行を検索します。

SR_SNMP_TEST_PORT=221161

次のように変更します。

SR_SNMP_TEST_PORT=変更するポート番号

SNMPエージェントのデフォルトの起動ポート番号は，22161です。

/opt/CM2/APM/bin/apmstartファイルを保存して閉じます。

次の作業

監視エージェントを再起動しましょう。

関連項目

(4)　コミュニティ名を設定する

1.6.6　監視エージェントを再起動する（Linuxの場合）

1.6.6　監視エージェントを再起動する（Linuxの場合）

Linuxの監視エージェントで，SSO - APのセットアップが完了したら，設定内容を適用するため，ESAとSSO - APを再起動します。

操作手順

SSO - APのapmstopコマンドを実行して，SSO - APを停止します。

ESAのsnmpstartコマンドを実行して，ESAを再起動します。

SSO - APのapmstartコマンドを実行して，SSO - APを起動します。

ESAのsnmpcheckコマンドを実行して，ESAの状態を確認します。

すべての状態が実行中になっていれば正常です。

SSO - APのapmcheckコマンドを実行して，SSO - APの状態を確認します。

すべての状態が実行中になっていれば正常です。

次の作業

次はネットワークを監視するための設定をしましょう。

関連項目

1.2.4　各製品のコマンドの格納先

2.　JP1ネットワーク管理製品の設定

2　JP1ネットワーク管理製品の設定

NNMiやSSOにアクセスして，ネットワーク管理を開始するための設定をしましょう。

2.1　JP1ネットワーク管理製品の設定の流れ

JP1ネットワーク管理製品の設定の流れを次に示します。

作業の概要

順番

作業内容

参照先

NNMiの設定

1

NNMiにアクセスする

2.2.1

2

ユーザーを登録する

2.2.3

3

通信プロトコルを設定する

2.2.4

4

ネットワークを検出する

2.2.5

5

ノードグループを設定する

2.2.6

6

モニタリングを設定する

2.2.7

7

インシデントを設定する

2.2.8

SSOの設定

8

SSOにアクセスする

2.3.1

9

リソース収集を設定する

2.3.2

10

プロセス・サービス監視を設定する

2.3.3

2.2　NNMiの設定

2.2.1　NNMiにアクセスする

WebブラウザからNNMiにアクセスして，設定を始めましょう。

前提条件

Webブラウザは次の設定をしてください。

ポップアップを許可（ポップアップブロックを無効）にします。

アクティブスクリプトの実行およびCookieの保存を有効にします。

IEでIE ESCの構成が有効になっている場合，［信頼済みサイト］に「about:blank」を追加します。

操作手順

WebブラウザからNNMiにアクセスします。

URL：http：//ホスト名：ポート番号/nnm/

ホスト名：NNMiをインストールしたサーバのホスト名（FQDN）です。IPアドレスも指定できます。

ポート番号：NNMiのインストール時に指定したWebサーバのポート番号を指定します。

NNMiのサインイン画面が表示されます。

ユーザー名とパスワードを入力します。

システムアカウントを使ってサインインします。

ユーザー名：system

パスワード：システムアカウントのパスワード

［サインイン］をクリックします。

NNMiコンソールが表示されます。

重要

システムアカウントのユーザー名「system」は固定値です。システムアカウントは，初期設定やメンテナンス作業のためのアカウントです。コマンドによってパスワードが変更できるため，通常運用での使用はお勧めしません。

次の作業

これで，NNMiにサインインできました。NNMiの設定をしながら，基本操作を覚えましょう。

関連項目

1.3.4　NNMiをセットアップする（Windowsの場合）

1.4.3　NNMiをセットアップする（Linuxの場合）

2.1　JP1ネットワーク管理製品の設定の流れ

2.2.2　NNMiコンソールについて

NNMiへアクセスすると，NNMiコンソールが表示されます。NNMiコンソールを使って，基本操作に慣れておきましょう。[図データ]（保存），[図データ]（保存して閉じる）や[図データ]（削除）をクリックしなければ，設定は変更されないため，自由に操作してみましょう。

NNMiコンソールでは，アイコンを操作して情報を参照したり，定義を設定したりします。アイコンにカーソルを置くと，アイコンの説明が表示されます。

［ヘルプ］メニューを選択すると，操作中の画面に関連したトピックが表示されます。このトピックを参照すると，指定できる文字数や文字の種類など設定項目について知りたいことがすぐに確認できて便利です。

2.2.3　ユーザーを登録する

システム管理者と主任オペレーターのユーザーアカウントを作成して，ユーザーを登録しましょう。まずシステム管理者のユーザーアカウントを作成し，そのユーザーでサインインし直します。その後，主任オペレーターのユーザーアカウントを作成します。

操作手順

［設定］ワークスペース−［セキュリティ］−［セキュリティウィザード］を選択します。

［セキュリティ設定ウィザードへようこそ］ビューの説明を読み，画面下の［次＞］をクリックします。

ユーザーアカウント欄の[図データ]（ユーザーアカウントの作成）をクリックします。

ユーザーの［名前］と［パスワード］を入力して［追加］をクリックします。

ユーザーアカウントが作成されます。

（例）

システム管理者　名前：nnmiadm，パスワード：password

主任オペレーター　名前：nnmiope，パスワード：password

ユーザーの追加が完了したら，［閉じる］をクリックします。

作成したユーザーアカウントを選択し，対応づけたいユーザーグループをクリックします。

（例）

nnmiadm：システム管理者

nnmiope：主任オペレーター

［保存して閉じる］をクリックします。

確認ダイアログボックスで［OK］をクリックします。

ユーザーアカウントが設定されます。

メモ

パスワードを忘れた場合

ユーザーアカウントのパスワードの再設定については，NNMiヘルプ「管理」の「ユーザーアカウントを設定する」の「ユーザー名とパスワードの変更」のトピックを参照してください。

システムアカウントのパスワードは，nnmchangesyspw.ovplコマンドで再設定します。ユーザーアカウントのパスワードを変更する場合，［ファイル］メニュー−［パスワードの変更］で自ユーザーのパスワードを変更できます。

次の作業

これで，ユーザーを登録できました。［設定］ワークスペース−［セキュリティ］−［ユーザーアカウントのマッピング］を選択して，作成したユーザーアカウントが表示されていることを確認しましょう。

関連項目

1.3.4　NNMiをセットアップする（Windowsの場合）

1.4.3　NNMiをセットアップする（Linuxの場合）

2.2.4　通信プロトコルを設定する

2.2.4　通信プロトコルを設定する

NNMiはSNMPとICMP（Ping）を使ってデバイスの検出や監視を行い，SNMPトラップ（問題の通知）を受信します。

前提条件

デバイスは，SNMPに応答するSNMPデバイスと，SNMPに応答しない非SNMPデバイスに分けられます。

ここでは，NNMiがネットワークの検出や監視で使う通信プロトコル「SNMP」，「ICMP（Ping）」の動作を設定します。次の設定内容を例に説明します。必要に応じて，設定値を変更してください。

SNMPおよびICMPのタイムアウトとリトライ数の設定：デフォルト（変更しない）

SNMP最小セキュリティレベル：デフォルト（変更しない）

読み取りコミュニティ文字列：public

操作手順

［設定］ワークスペース−［通信の設定］を選択します。

［デフォルトのSNMPv1/v2コミュニティ文字列］タブの[図データ]（新規作成）をクリックします。

［読み取りコミュニティ文字列］を入力し，[図データ]（保存して閉じる）をクリックします。

（例）読み取りコミュニティ文字列：public

監視するネットワークが複数のコミュニティ文字列を使っている場合は，手順2.〜手順3.を繰り返して，コミュニティ文字列を複数設定してください。NNMiは，ネットワークで設定されているコミュニティ文字列を並行してチェックし，適切な値を使います。

［通信の設定］ビューで，設定した内容が表示されていることを確認し，[図データ]（保存して閉じる）をクリックします。

設定した内容が保存されます。

次の作業

これで，通信プロトコルを設定できました。次は，監視するネットワークを検出しましょう。

関連項目

2.2.5　ネットワークの検出

2.2.5　ネットワークの検出

NNMiは，ネットワーク上のデバイスの情報を収集し，個々のデバイスの詳細とネットワーク構成（トポロジ）を把握します。

(1)　ネットワークの検出とは

NNMiは，各デバイスの持つARPキャッシュ情報やLLDPなどのプロトコルで認識した隣接デバイスの情報を，SNMPによって収集することでネットワーク全体を検出できます。

ここでは，ARPキャッシュによる検出を例に説明します。

メモ

NNMiでは，Pingスイープによる検出もできます。Pingスイープとは，指定されたIPアドレスの範囲を，ICMP（Ping）を使って監視し，応答のあったデバイスを検出する方法です。指定したネットワークの範囲のデバイスを素早く検出できますが，ネットワークに負荷が掛かります。運用に応じてPingスイープを使ってください。Pingスイープを使うときは，対象範囲を絞ることをお勧めします。

(2)　レイヤー2トポロジとレイヤー3トポロジ

NNMiは，ネットワークのトポロジ（ネットワークの構成）を，レイヤー3トポロジだけでなく，レイヤー2トポロジでも認識して表示できます。レイヤー2トポロジ（物理的な結線）を認識すると，ネットワークでの問題の原因をより詳しく分析できます。

レイヤー2トポロジ

物理的な結線でネットワーク構成を表示します。

末端のスイッチと端末間の結線を確認するときは，レイヤー2トポロジで確認します。レイヤー3トポロジと併用することで，障害発生時の状況の確認や影響範囲が直感的に把握できます。

レイヤー3トポロジ

IPアドレスで論理的なネットワーク構成を表示します。

基幹ネットワークの論理構成を確認するときは，レイヤー3トポロジで確認します。

ヒント

レイヤー2，レイヤー3という名前は，OSI7層モデルに由来しています。

レイヤー2（データリンク層）：MACアドレスによって物理リンク間のデータ転送などを制御します。

レイヤー3（ネットワーク層）：IPアドレスによってネットワークのルート選択などを制御します。

IPネットワークの通信やNNMiの設定作業では，宛先をIPアドレスで指定し，通常は物理的な結線を意識する必要はありません。NNMiは，隣接デバイスに関するMIB情報を収集・解析することで物理的な結線であるレイヤー2トポロジを認識します。

例えば，NNMiが接続するスイッチ（S1）に障害が発生し，その先のネットワークと通信ができなくなった場合のレイヤー2トポロジでの表示を次に示します。

(3)　ネットワークの検出方法を設定する

監視するネットワーク上にあるネットワーク機器を検出します。ネットワークの検出は，監視エージェントの構築が完了してから，行ってください。

前提条件

ネットワークの検出には，自動で検出する方法と明示的に指定する方法があり，これらの方法を組み合わせて設定することもできます。自動で検出する方法と明示的に指定する方法の説明と運用例を次に示します。

検出方法

説明

運用例

自動で検出する

自動検出ルールを指定することで，NNMiがデバイスを自動的に検出します。

ネットワーク変更を自動で検出したい

大規模ネットワークで大量のデバイスがある

明示的に指定する

検出シードとして，特定のデバイスを明示的に指定します。

管理対象を厳密に指定したい

ネットワーク構成が固定的である

ここでは，明示的にネットワークを検出する方法について説明します。

操作手順

［設定］ワークスペース−［検出］−［シード］をクリックし，[図データ]（新規作成）をクリックします。

「ホスト名/IP」に検出シードのIPアドレスを入力し，[図データ]（保存して閉じる）をクリックします。

指定した検出シードに対して，すぐに検出が開始されます。

検出シードに設定するデバイスには，隣接するデバイスの情報を多く持つ，SNMP対応のルーターを指定してください。

[図データ]（リフレッシュ）をクリックします。

指定した検出シードが作成されたことを確認します。

メモ

次のnnmloadseeds.ovplコマンドを使って，検出シードを一括して登録することもできます。

直接シードを指定する場合

（例）nnmloadseeds.ovpl -n 192.168.8.82 192.168.100.24

シードの一覧ファイルを指定する場合

（例）nnmloadseeds.ovpl -f c:¥jp1¥seeds.txt

シードファイルの記入例

192.168.8.82 # node1

192.168.100.24 # node2

nnmloadseeds.ovplコマンドについては，［ヘルプ］メニュー−［NNMiドキュメントライブラリ］−［リファレンスページ］−［nnmloadseeds.ovpl］のトピックを参照してください。

ヒント

自動で検出したい場合は，［設定］ワークスペース−［検出の設定］−［自動検出ルール］で設定します。［IPの範囲］を指定するときに，検出しないIPアドレスを指定して範囲のタイプを［ルールにより無視された］にすると，そのIPアドレスが検出対象外となります。

［検出の設定］−［除外対象IPアドレス］は，検出したノードから特定のIP アドレスだけを除外する場合に使います。監視しないノードの指定に使うとノードが残ったままIPアドレスが消える場合があるため，用途により使い分けてください。

自動検出の詳細については，マニュアル「NNMi セットアップガイド」の「自動検出ルールを設定する」のトピックを参照してください。

関連項目

1.2.4　各製品のコマンドの格納先

(4)　検出されたネットワークとデバイスを確認する

トポロジマップで，検出したネットワークを参照しましょう。検出の設定をした直後は，ノードを検出していく過程を参照できます。

操作手順

［トポロジマップ］ワークスペース−［ネットワークの概要］をクリックします。

［ネットワークの概要］ビューで，ネットワークの状態を確認します。

［インベントリ］ワークスペース−［ノード］をクリックします。

検出対象として設定したデバイスが，正しく検出，登録されているかを確認します。設定したデバイスが表示されていれば，ネットワーク検出は問題なく実施できています。

［デバイスの種類］や［デバイスのプロファイル］などを確認して，どんなデバイスが検出されているか確認しましょう。

ヒント

監視対象にクラスタシステムのノードが存在する場合は，論理IPアドレスを監視しないように「除外対象IPアドレス」として設定してください。この設定をしないと，論理IPアドレスが移動したときに，ノードが削除されたり，別ノードの状態が反映されたりするなどの現象が発生します。詳細は，リリースノートを参照してください。

メモ

監視が不要なノードが検出された場合，そのノードを監視対象から削除する方法と監視対象外にする方法があります。

監視対象から削除する方法

［トポロジマップ］ワークスペース−［ネットワークの概要］で，削除するノードのアイコンを選択して削除できます。ただし，検出シードとして指定されたノードは，ノードを削除しても［シード］ビューに表示される一覧からは削除されません。検出シードを削除してください。

監視対象外にする方法

［インベントリ］ワークスペース−［ノード］で対象ノードを選択し，［アクション］−［管理モード］−［非管理対象］を選択します。マップ上からはノードを消したくない場合や一時的に監視対象外にしたい場合などに使用します。

関連項目

(5)　検出が完了した検出シードを削除する

(5)　検出が完了した検出シードを削除する

ネットワークの検出が完了したら，検出シードを削除します。

操作手順

［設定］ワークスペース−［検出］−［シード］をクリックします。

すべての検出シードを選択してから，[図データ]（削除）をクリックします。

複数の行を選択するには，［Ctrl］キーを押しながら行をクリックします。

検出シードが削除されたことを確認します。

次の作業

これで，ネットワークを検出できました。次は，ノードグループを設定しましょう。

関連項目

2.2.6　ノードグループの設定

2.2.6　ノードグループの設定

ノードグループを定義すると，ノードグループごとのモニタリングの設定やノードグループ単位でのフィルタリングができるようになります。また，NNMiコンソールの初期画面として任意のノードグループを表示することもできます。

(1)　ノードグループとは

ノードグループとは，検出したネットワーク機器をIPアドレスやデバイス種別などの条件でグループ化，階層化したものです。NNMiでは，Windowsやルーターなど，基本的な種別ごとに適切な設定がされたノードグループが標準で用意されています。ノードグループは，子ノードグループを定義することで6階層まで階層化できます。

また，検出したネットワーク機器をカテゴライズして表示させるマップ（ノードグループマップ）を作成できます。このノードグループマップを作成することで，トポロジマップよりも視点を絞ってネットワーク構成が把握できるようになるため，問題の発生個所を探しやすくなり，すばやく詳細を確認できます。

ノードグループマップの背景図は，画像ファイルを使って自由に設定できます。フロアのレイアウト図を設定するなど，目的に合わせた表示方法のカスタマイズによって，より効率的なネットワークの管理を支援します。

「重要なノード」ノードグループの使い方

NNMiには，標準で「重要なノード」ノードグループが設定されています。この「重要なノード」ノードグループには，重要なサーバやネットワーク機器を登録します。

「重要なノード」の応答がない場合に，デバイスは「ノード停止(NodeDown)」インシデントが発行されます。無応答時に，根本原因ではなくてもインシデントを通知したいノードがある場合は，「重要なノード」に登録してください。

「重要なノード」ノードグループに，子ノードグループを階層化して設定した場合や，他ノードグループに含まれるノードを追加した場合でも，インシデントが発行されます。

(2)　ノードグループを設定する

ノードグループを設定すると，検出したノードをネットワーク構成に依存しないで自由にグループ化できます。ここでは，属性の値を指定してグループを設定する手順を説明します。

操作手順

［設定］ワークスペース−［オブジェクトグループ］−［ノードグループ］をクリックします。

[図データ]（新規作成）をクリックします。

ノードグループの［名前］を設定します。

（例）名前：システム部

［ビューフィルターリストに追加］をチェックすると，［ノード］ビューや［インシデント］ビューの［<グループフィルターが空です>］に，作成するノードグループの名前が表示されます。

［追加のフィルター］タブで，ノードグループに追加するノードの条件を指定します。

［属性］，［演算子］を選択して［値］を入力し，［追加］をクリックします。

（例）属性：hostedIPAddress，演算子：between，値：10.208.102.2〜10.208.102.254

指定した条件式が，［フィルター文字列］に追加されます。条件式を削除したい場合は，条件式を選択したあと，［削除］をクリックします。

ヒント

グループ化の条件は，IPアドレスの範囲，デバイスの種類，設置場所などを指定できます。SQLの演算子（between，in，likeなど）を使って柔軟な条件を設定することもできます。ノードグループは6階層までです。ノードグループは，次のように使用します。

ノードグループ用のマップを定義する：［ノードグループマップ］

ノードグループごとに監視方法を調整する：［モニタリングの設定］−［ノードの設定］

ノードグループ単位に性能監視する：［モニタリング］−［カスタムポーラー設定］−［カスタムポーラーポリシー］

[図データ]（保存して閉じる）をクリックします。

［ノードグループ］ビューが閉じ，ノードグループが作成されます。

作成したノードグループの行を選択し，右クリックで［ノードグループの詳細］−［メンバーの表示（子グループを含む）］をクリックします。

ノードグループに，対象として指定したノードが含まれていることを確認します。

目的のノードグループを右クリックし，［マップ］−［ノードグループマップ］を選択します。

ノードグループがマップ形式で表示されます。

メモ

NNMiでは，演算子を使った設定以外にも，さまざまなグループ化の条件を用意しています。グループ化の条件を設定するタブと運用例を次に示します。

設定するタブ

設定項目

運用例

［デバイスフィルター］タブ

デバイスの種類

ベンダー

など

デバイスの重要度に応じて監視する。

機種ごとに適切な監視方法を設定する。

ルーターだけ表示するなど，条件を絞り込んで素早く状況を把握する。

［追加のフィルター］タブ

hostedIPAddress（IP アドレス）

sysLocation（場所）

など

設置場所や組織の単位で，監視条件を設定したり，表示をフィルタリングしたりする。

［追加のノード］タブ

ホスト名

特に重要なノードなどを個別に設定する。

条件指定が難しいノードを設定する。

［子ノードグループ］タブ

子ノードグループ（階層順に設定）

職場や地域ごとにノードグループを階層化する。

(3)　ノードグループマップを設定する

ノードグループマップを設定すると，背景イメージに任意の画像を指定できます。また，［トポロジマップ］ワークスペースのマップ名一覧に，作成したノードグループマップを表示することもできます。

操作手順

［設定］ワークスペース−［オブジェクトグループ］−［ノードグループ］をクリックします。

マップを設定したいノードグループを選択，右クリックでメニューを表示し，［マップ］−［ノードグループマップ］をクリックします。

［ファイル］メニュー−［ノードグループマップの設定を開く］をクリックします。

設定したいノードグループを［ノードグループ］プルダウンメニューから選択します。

［背景イメージ］タブで［背景イメージ］にマップの背景画像を設定します。

［背景イメージ］には次のように入力します。

（例）/nnmdocs/images/画像ファイル名

Webブラウザで表示できるgif，png，jpgなどが指定できます。画像ファイルは，監視マネージャーの次のフォルダに格納します。

Windowsの場合

インストール先データフォルダ¥shared¥nnm¥www¥htdocs¥images

Linuxの場合

/var/opt/OV/shared/nnm/www/htdocs/images

［トポロジマップ順序］を指定します。

指定すると，作成したノードグループが［トポロジマップ］ワークスペースの［クイックアクセスマップ］フォルダに表示されるように設定できます。設定後，サインインし直すと表示されます。

［重要なインシデントを示す］をチェックします。

チェックすると，重要なインシデントが発生したときに，マップ上のアイコンが大きく表示され，問題発生個所が見つけやすくなります。

設定が終わったら[図データ]（保存して閉じる）をクリックします。

アイコンの位置を調整したあと，[図データ]（マップを保存）をクリックします。

アイコンの位置が保存されます。

次の作業

これで，ノードグループマップを設定できました。次は，モニタリング定義を設定しましょう。

関連項目

2.2.7　モニタリングの設定

2.2.7　モニタリングの設定

NNMiは，ネットワーク検出によって検出したデバイスを対象として，周期的に監視（モニタリング）を行います。

(1)　モニタリングとは

モニタリングとは，検出したネットワーク上の各ノードが正しく動作しているかを周期的に監視することです。NNMiは，SNMPやICMP（Ping）によって監視対象のデバイスをモニタリングします。監視はデフォルトでは5分周期で行い，監視対象の状態を確認します。

通信と検出およびモニタリングの設定と，通信プロトコルSNMPとICMP（Ping）の関係を次に示します。

設定対象

説明

設定個所

設定項目

デフォルト値

プロトコルの動作

SNMPやICMP（Ping）のプロトコルでの，1通信ごとのタイムアウトやリトライ数を設定します。この設定に基づいて，検出および監視の通信が行われます。

［設定］ワークスペース−［通信の設定］

SNMP

5秒

（リトライ数2回）

ICMP（Ping）

ネットワーク検出時の動作

検出は，通常は構成が頻繁に変わらないため，日単位で再検出する設定にします。

［設定］ワークスペース−［検出］−［検出の設定］

再検出間隔

1日

ネットワーク状態を監視するときの動作

監視は，障害を迅速に検出するため短い周期にします。ただし，監視負荷を適切にするため，分単位でポーリングする設定にします。

［設定］ワークスペース−［モニタリング］−［モニタリングの設定］

障害ポーリング周期

5分

NNMiで監視できる項目は，［インベントリ］ビューに表示されます。NNMiの監視項目とデバイスとの対応を次に示します。

(2)　モニタリング定義を参照して監視方法を確認する

NNMiでは，すぐに監視を始められるように，モニタリング定義が標準で設定されています。このため，モニタリング方法やポーリング周期をカスタマイズしなければ，特に設定を変更する必要はありません。ここでは，監視の仕組みを理解するために，標準のモニタリング定義を参照し，監視方法を確認してみましょう。

操作手順

［設定］ワークスペース−［モニタリング］−［モニタリングの設定］を選択します。

［デフォルト設定］タブを選択します。

モニタリングのデフォルトの設定が表示されます。

何を監視する設定になっているか，監視間隔は何分間かなどを確認しましょう。

［インタフェースの設定］タブや［ノードの設定］タブを選択して，モニタリングの定義を参照します。

［ノードの設定］タブに定義されているモニタリング定義は次のとおりです。

ルーター

ネットワーキングインフラストラクチャデバイス

Microsoft Windowsシステム

非SNMPデバイス

モニタリング定義項目をダブルクリックします。

それぞれのモニタリングの定義が表示されます。

ノードの種類ごとに適切なモニタリング方法が定義されています。監視対象の違いや監視間隔など，それぞれの違いを比較しながら見てみましょう。

次の作業

これで，デフォルトのモニタリング定義を確認できました。次は，インシデントを設定しましょう。

関連項目

(3)　モニタリング定義の設定項目

2.2.8　インシデントの設定

(3)　モニタリング定義の設定項目

NNMiには，ネットワークを監視するための設定として，適切なモニタリング定義が標準で提供されています。モニタリング定義とは，モニタリングするときに実行されるポーリングの種類や周期を定義したものです。このモニタリング定義によって，NNMiを導入後，すぐに適切な方法でネットワーク監視を始めることができます。

監視方法は，［モニタリングの設定］ビューで設定できます。定義できる主なモニタリング定義項目について次に示します。

設定場所

モニタリング定義項目

説明

［グローバル制御］

状態ポーリングを有効にする

SNMPエージェント，インタフェース，およびIPアドレスの稼働状態を監視します。

・SNMPエージェント：SNMPで監視

・インタフェース：SNMPで監視

・IPアドレス：ICMP(Ping)で監視

カードポーリングを有効にする※

「カード」の状態を，SNMPで監視します。

シャーシポーリングを有効にする※

「シャーシ」の状態を，SNMPで監視します。

物理センサーポーリングを有効にする※

「物理センサー」の状態を，SNMPで監視します。

［デフォルト設定］タブ

管理アドレスポーリングを有効にする

管理アドレスに分類した「IPアドレス」を，ICMP(Ping)で監視します。

管理アドレスとは，NNMiがそのノードのSNMPエージェントと通信する場合に使用するIPアドレスです。

IPアドレス障害ポーリングを有効にする

「IPアドレス」を，ICMP(Ping)で監視します。

インタフェース障害のポーリングを有効にする

「インタフェース」の状態を，SNMPで監視します。

カード障害ポーリングを有効にする※

「カード」の状態を，SNMPで監視します。

シャーシ障害ポーリングを有効にする※

「シャーシ」の状態を，SNMPで監視します。

物理センサー障害ポーリングを有効にする※

「物理センサー」の状態を，SNMPで監視します。

障害のポーリング間隔

状態の監視を行う周期を指定します。

［ノードの設定］タブ

ネットワーキングインフラストラクチャデバイス

ネットワークの中核機器が対象となります。SNMPデバイスだけでなく，コンポーネント（ファン，電源など）も監視対象として設定されます。

非SNMPデバイス

SNMPに応答がないデバイスは，自動的に非SNMPデバイスとして管理されます。ICMP（Ping）でモニタリングするように設定されるため，死活監視ができます。SNMPへの応答ができるようになったら，SNMPによる管理が開始されます。

注※　カード，シャーシ，および物理センサーは，NNMiがサポートする特定の機種だけで監視できます。

2.2.8　インシデントの設定

NNMiは，モニタリングで検出した問題やSNMPトラップを根本原因解決機能によって解析し，根本原因を特定すると，インシデントとして通知します。

(1)　インシデントとは

インシデントとは，ネットワークに関連して管理者に通知する必要がある重要性の高い情報です。NNMiはネットワークを監視，発生した事象（イベント）を検知し，根本原因解析の機能によって解析することで，管理者が把握する必要がある「インシデント」に絞って通知します。

インシデントは，SNMPやICMP（Ping）によるネットワークの監視や，SNMPトラップによる問題通知の情報を基に根本原因解析をした結果，通知されます。

NNMiでは，このネットワークの監視に対応したインシデント定義として，標準で［管理イベント］インシデントと［SNMPトラップ］インシデントなど約150種類のインシデント定義が設定されています。これらはさまざまな事象に対応しているため，そのまま運用で使用できます。

例えば，ノードダウンが発生したときに発生するインシデントとして，次の内容が［管理イベント］インシデントに設定されています。これらのうち根本原因解析の機能が状況を解析して，適切なインシデントを通知します。

NodeDown（ノード停止中）

NodeOrConnectionDown（ノードまたは接続が停止中）

運用方法の一つとして，「重要なノード」ノードグループに含める方法があります。「重要なノード」が無応答になると，NodeDownのインシデントが発行されるため，これを監視します。

インシデントの発行例

ネットワーク機器がノードダウンして停止したときに発生したインシデントの例を次に示します。このように，根本原因解析機能によって，根本原因の事象だけがインシデントとして通知されます。

ネットワーク運用での障害の影響を最小限にするため，NNMiではインシデントをもれなく適切に対処する次の仕組みを提供しています。

機能

説明

参照先

インシデントの自動アクション

インシデントのライフサイクル状態にあわせて，自動的にアクションが実行されるように設定できます。

2.2.8(4)

インシデントでの障害モニタリング

インシデントが発生すると，NNMiコンソール上で通知され，表示されます。トポロジマップとインシデントの参照で画面を切り替えながら，内容を確認できます。

3.1

インシデントのライフサイクル管理

NNMiは，インシデントの対応の進行状況をライフサイクル状態として管理しています。

4.2

これらの機能を使用するために，インシデントを設定しましょう。

関連項目

2.2.6　ノードグループの設定

(4)　インシデントに自動アクションを設定する

3.1　JP1ネットワーク管理製品でのネットワーク監視

4.2　障害対応の仕組み

(2)　インシデント設定の内容を確認する

JP1ネットワーク管理製品には，運用で使用する標準のインシデント設定があらかじめ設定されています。標準で提供されているインシデント設定を見て，基本的な項目を確認してみましょう。

操作手順

［設定］ワークスペース−［インシデント］−［SNMPトラップの設定］または［管理イベントの設定］をクリックします。

SNMPトラップによるインシデントを確認する場合は［SNMPトラップの設定］を，NNMiがネットワーク監視時に検出したインシデントを確認する場合は［管理イベントの設定］を選択してください。

参照したいインシデントの行をクリックして[図データ]（開く）をクリックします。

インシデントの設定内容が表示されます。例えば，ノードダウンで発生する次の［管理イベント］インシデントを見てみましょう。

NodeDown（ノード停止中）

NodeOrConnectionDown（ノードまたは接続が停止中）

［説明］にインシデントの意味が表示されます。

インシデントの内容を確認し，理解を深めましょう。必要に応じて，SNMPトラップのインシデントを設定したり，インシデントに自動アクションを設定したりしてください。

(3)　SNMPトラップのインシデントを設定する

ネットワーク機器などが障害発生をSNMPトラップで通知するために，SNMPトラップの定義を拡張MIBファイルとして提供している場合があります。NNMiは標準で多くのSNMPトラップのインシデント定義を用意していますが，ネットワーク機器などのベンダー固有の拡張MIBファイルをロードして，機器独自のSNMPトラップのインシデント定義を設定することもできます。一般的なMIBファイルには，MIB定義とSNMPトラップ定義が記述されています。各ベンダーのMIBファイルの詳細については，各ベンダーのマニュアルなどを参照してください。NNMiのインストール時に標準で多くのMIBがロード済みです。ロード済みMIBの一覧は，［設定］ワークスペース−［MIB］−［ロード済みMIB］で参照できます。

前提条件

SNMPトラップを受信するには，次の条件があります。条件を満たさない場合，そのトラップは破棄されます。

SNMPトラップに対応したインシデントが設定されている。かつ，その設定の［有効にする］がチェックされている。

SNMPトラップを発行したソースノードが，検出されている。かつ，そのノードの管理モードが「管理対象」になっている。

詳しくは，NNMiヘルプ「管理」の「SNMPトラップを管理する」のトピックを参照してください。また，検出されていないノードが発行したSNMPトラップを受信したい場合は，NNMiヘルプ「管理」の「未解決の受信SNMPトラップを管理する」のトピックを参照してください。

操作手順

NNMiのnnmloadmib.ovplコマンドを実行します。

指定例：nnmloadmib.ovpl -load MIBファイル名

MIBファイルの内容が，NNMiにロードされます。-loadオプションに，ロードするMIBファイルを指定してください。

NNMiのnnmincidentcfg.ovplコマンドを実行します。

指定例：nnmincidentcfg.ovpl -loadTraps MIBモジュール名

NNMiのMIBデータベースからインシデント構成を作成します。

-loadTrapsオプションに，MIBファイルに定義されているMIBモジュール名を指定してください。

［設定］ワークスペース−［インシデント］−［SNMPトラップの設定］をクリックします。

SNMPトラップの状況を確認できます。

メモ

SNMPトラップの状況は，nnmtrapdump.ovplコマンドでも確認できます。

（例）

nnmtrapdump.ovpl -source IPaddr

IPaddrからの受信トラップを表示します。

nnmtrapdump.ovpl -t

受信トラップを連続表示します。設定時の確認などで使用します。

詳細は，ヘルプ「オペレータ用のヘルプ」の「［SNMPトラップ］ビュー」のトピックと，［ヘルプ］メニュー−［NNMiドキュメントライブラリ］−［リファレンスページ］−［nnmtrapdump.ovpl］を参照してください。

メモ

MIBモジュール名は，MIBファイルを開いてファイルの先頭付近を確認します。「DEFINITIONS ::= BEGIN」の前に定義されている名前がMIBモジュール名です。

（例）

MIBモジュール名の例

------ MIB Simple Sample

SAMPLE-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

ここでは，SAMPLE-MIBがMIBモジュール名となります。

関連項目

1.2.4　各製品のコマンドの格納先

(4)　インシデントに自動アクションを設定する

インシデントに自動アクションを設定すると，特定のライフサイクル状態のときに，指定したコマンドを実行できます。

背景

メモ

JP1/IMと連携すれば，障害発生時にメールを送信したり，パトランプを使用したりできます。

操作手順

［設定］ワークスペース−［インシデント］−［SNMPトラップの設定］または［管理イベントの設定］をクリックします。

SNMPトラップによるインシデントに自動アクションを設定したい場合は［SNMPトラップの設定］を，NNMiがネットワーク監視時に検出したインシデントに自動アクションを設定したい場合は［管理イベントの設定］を選択してください。

自動アクションを設定したいインシデントの行をクリックして[図データ]（開く）をクリックします。

[図データ]をクリックしてタブ表示を切り替え，［アクション］タブが表示されたらクリックします。

ヒント

自動アクションの設定をノードによって変更したい場合は，設定を行うタブによって，ノードごとに条件を指定できます。

［インタフェースの設定］タブの［アクション］タブ…対象：インタフェースグループで条件指定

［ノードの設定］タブの［アクション］タブ…対象：ノードグループで条件指定

［アクション］タブ…対象：指定なし

優先度は［インタフェースの設定］タブ＞［ノードの設定］タブ＞普通の［アクション］タブの順です。高い優先度のアクション設定がほかの設定を上書きするため，アクションは1度だけ実行されます。そのため，ノード全般に自動アクションを設定し，特定のノードグループだけ別の自動アクションを実行するなどの運用ができます。

詳細は，NNMiヘルプ「管理」の「インシデントの設定」のトピックを参照してください。

［有効にする］をチェックします。

この設定をしないと，インシデントが発生しても自動アクションが実行されません。

作成者を「カスタマ」に設定します。

ユーザーがインシデントの設定を変更する場合は，作成者を「カスタマ」に変更する必要があります。

［アクション］タブの［ライフサイクルの移行アクション］で[図データ]（新規作成）をクリックします。

自動アクションが実行されるタイミングを［ライフサイクル状態］から選択します。

自動アクションを実行したいタイミングに応じて，次のように設定します。

登録済み：障害を検知し，インシデントが発行されたときに，自動アクションを実行します。

進行中：インシデントに担当が割り当てられたり，調査中になったりなどで，［ライフサイクル状態］が「進行中」になったときに，自動アクションを実行します。

完了：障害の対処が完了して，［ライフサイクル状態］が「完了」になったときに，自動アクションを実行します。

解決済み：障害が解決したことをNNMiが検知し，［ライフサイクル状態］が「解決済み」になったときに，自動アクションを実行します。例えば，「ノードが停止したあと回復して起動したタイミングで通報システムと連動したい」という場合は，「解決済み」を指定します。

［コマンドのタイプ］を選択します。

Jythonコマンドを指定する場合は「Jython」，実行ファイルまたはバッチファイルを指定する場合は「ScriptOrExecutable」を選択します。

［コマンド］を入力します。

コマンドタイプ「ScriptOrExecutable」の場合，必要なパラメータが指定されたOS上で実行できるコマンドを入力します。

（設定例）

msg.exe Administrator "インシデント$nameが$sourceNodeNameで発生しました。"

コマンドタイプ「Jython」の場合の入力方法については，NNMiヘルプ「管理」の「インシデントのアクションを設定する」のトピックを参照してください。

[図データ]（保存して閉じる）をクリックします。

［SNMPトラップの設定］ビューまたは［管理イベントの設定］ビューの[図データ]（保存して閉じる）をクリックします。

設定内容が保存されます。

ヒント

自動アクションの実行状況は，［ツール］メニュー−［インシデントアクションログ］で確認します。また，次のログファイルでも確認できます。

Windowsの場合

NNMiのインストール先データフォルダ¥log¥nnm¥incidentActions.*.*.log

Linuxの場合

/var/opt/OV/log/nnm/public/incidentActions.*.*.log

アクション設定の「有効にする」のチェックを忘れていると，自動アクションが実行されずログにも履歴が出ません。実行されない場合は，まず有効になっているか確認しましょう。詳細は，NNMiヘルプ「管理」の「インシデントの設定」のトピックを参照してください。

次の作業

これで，インシデントに自動アクションを設定できました。次は，SSOにアクセスして，SSOの設定をしましょう。

関連項目

2.3　SSOの設定

2.3　SSOの設定

システムを安定運用するには，特にサーバの状態のチェックが欠かせません。SSOでは，リソース収集機能とプロセス・サービス監視機能を使って，サーバの状態をきめ細やかにチェックできます。

2.3.1　SSOにアクセスする

SSOにログインして，SSOの設定を始めましょう。

操作手順

WebブラウザからSSOにアクセスします。

http://ホスト名:ポート番号/SSOConsole/

ホスト名は，監視マネージャーのホスト名を入力します。デフォルトのポート番号は「20393」です。

ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名とパスワードはSSOの定義情報で設定した値を入力してください。

［ログイン］をクリックします。

SSOコンソールが表示されます。

メモ

Windowsの［スタート］メニューから［プログラムと機能］−［SNMP System Observer］−［SSO］を選択して表示することもできます。

次の作業

これで，SSOにログインできました。次は，SSOでリソースを収集するための設定をしましょう。

関連項目

(2)　SSOの定義情報をNNMiに設定する

2.3.2　リソースの収集

2.3.2　リソースの収集

SSOでは，監視対象のサーバ上にSNMPエージェント（ESA）を導入することで，サーバからシステムリソースを収集できます。収集する時間帯，間隔，期間などを設定すると，定期的にリソースを収集し，参照できます。

(1)　リソース収集とは

リソース収集とは，ネットワーク上のサーバのシステムリソースやユーザーが任意に設定した監視リソースを収集することです。

SSOでは，OS（WindowsやLinux）やSNMPをサポートする各種サーバ製品とネットワーク機器のシステムリソース（性能情報，統計情報，稼働情報）およびユーザーリソース（ユーザーが独自に定義できるリソース）を収集し，リアルタイムに監視できます。例えば，CPU利用率が90％を超えたら，インシデントを発行するなどの監視ができます。インシデント発行と合わせて，任意のアクションを自動的に実行することもできます。

SSOでは，次のようなリソースが収集できます。

CPUに関するリソース：CPU利用率，実行待ちキュー長，システムコール発行回数など

メモリに関するリソース：メモリ使用率，スワップ使用率など

ファイルシステムに関するリソース：ファイルシステム使用率，ファイルシステム使用可能量など

ネットワークに関するリソース：回線使用率，インタフェーストラフィックなど

収集対象のリソースを設定する場合，収集対象の候補はSSOにあらかじめ登録されているため，GUIに表示されたリソースから選択するだけで簡単に設定できます。収集の開始および終了をコマンドで実行できるため，操作を自動化することもできます。

ヒント

SSOのリソース収集機能では，リソース収集元の実体をインスタンス，SNMPエージェントから取得できるリソースの最小項目をサブリソース，複数のサブリソースをグループ化したものをリソースと定義しています。

メモ

収集したリソースで，月単位や時間単位など任意の期間でレポートを作成できます。レポートを確認すれば，サーバの動作傾向が把握できるため，システム運用の計画を立てやすくなります。レポートは，CSV形式，またはHTML形式で出力できます。さまざまな形式のグラフが選択できるため，用途に合ったレポートを出力できます。

関連項目

マニュアル「JP1/SNMP System Observer」の「リソース一覧」のトピック

(2)　リソース収集を開始する

SSOでリソースを収集するための設定をして，リソース収集を開始します。

操作手順

SSOコンソールで［リソース収集条件設定］をクリックします。

［編集］−［収集条件追加］を選択します。

監視対象のサーバを選択し，［次へ］をクリックします。

［新規サーバ］でサーバを直接指定するか，［登録済みサーバ］ですでに登録されているサーバの中から選択します。

監視対象のサーバのエージェント種別を自動判定するかどうかを選択し［次へ］をクリックします。

収集できるリソースは，エージェント種別によって異なります。［収集条件追加（2/3）］ウィザードで［判定する］を選択すると，［収集条件追加（3/3）］ウィザードでエージェント種別に応じて収集できるリソースだけが表示されます。

収集対象とするリソースを［収集しないリソース］から選択し，［追加］をクリックします。

［収集するリソース］に選択したリソースが追加されます。

［完了］をクリックします。

収集対象とするリソースが設定されます。

収集条件を設定したいリソースを選択し，［編集］−［収集条件変更］を選択し，インスタンス名，サブリソース名，収集モードを選択します。

収集条件を設定しない場合は，すべてのインスタンスが収集の対象となります。収集モードでは，収集したデータを保存するか，およびしきい値を監視するかを設定できます。しきい値を監視する場合は，しきい値としきい値を超えた場合に実行するコマンドも設定します。

［OK］をクリックします。

リソース収集条件が設定されます。

［編集］−［収集時間帯設定］を選択します。

リソースの収集時間帯は，毎日決まった時間帯にリソースを収集したい場合に設定します。

時間帯を指定したい番号のチェックボックスをチェックし，開始時刻および終了時刻を指定します。

例えば，毎日8：00から18：00の間にリソースを収集したい場合は，開始時刻に「08：00：00」，終了時刻に「18：00：00」を指定します。

［OK］をクリックします。

リソースの収集時間帯が設定されます。

ヒント

用途に応じて収集間隔を設定することもできます。収集間隔を設定すると，システムの負荷を軽減できます。収集間隔は，［編集］−［収集間隔変更］で設定します。

リソースの使用量・使用率の急騰を検知したい場合は，収集間隔を短く設定します。

リソースの使用状況を長期的に監視したい場合は，収集間隔を長く設定します。

［アクション］メニュー−［収集開始］を選択します。

収集開始および収集終了で収集する期間を設定し，［開始］をクリックします。

リソース収集が開始されます。

収集時間帯を設定した場合は，［収集開始］ウィンドウの収集開始と収集終了の期間に収集時間帯が含まれるように設定してください。

メモ

リソースの収集を手動で終了したい場合は，［リソース収集条件設定］ウィンドウから収集を終了したいリソースを選択し，［アクション］メニュー−［収集終了］を選択してください。

リソースの収集状態を知りたい場合は，［リソース収集条件設定］ウィンドウの収集状態を確認してください。現在の収集状態が［未収集］，［収集中］，［収集完了］などで表示されます。

操作結果

これで，リソースの収集が開始されました。収集したリソースを参照したり，レポートに出力したりして，リソースの監視を始めます。

次の作業

次は，SSOでプロセス・サービスを監視するための設定をしましょう。

関連項目

3.1.4　リソースを監視する

2.3.3　プロセス・サービスの監視

2.3.3　プロセス・サービスの監視

SNMPをサポートするサーバとネットワーク機器を対象に，プロセスの生死やWindowsサービスの状態を監視できます。SNMPは業界標準のプロトコルなので，ネットワーク機器のベンダーやサーバのエージェントの種類を意識することなく監視できます。

(1)　プロセス・サービス監視とは

1つ以上のプロセス・サービスをまとめてアプリケーションとして定義し，プロセスの生死やWindowsサービスの状態によってアプリケーションが正常に動作しているかを監視できます。プロセス・サービスの状態に応じてインシデントを発行したり，監視対象のサーバに対して，任意のアクションを自動的に実行したりすることもできます。項目を絞って監視するので，システム全体のサービスレベルが低下していないかを広く手軽に監視するのに適しています。

また，監視対象のサーバにSSO - APを導入することで，そのサーバのプロセス・サービスの稼働状態をSSOで定期的に監視できます。監視対象のサーバが遠隔地にある場合でも，稼働状態に異常があったときにすぐに発見できるため，迅速な対応につながり，業務で利用しているサーバの可用性を向上できます。

(2)　監視するプロセス・サービスを設定する

SSOでプロセス・サービスを監視するための設定をして，監視を開始します。

操作手順

SSOコンソールで［プロセス監視条件設定］をクリックします。

サーバ名に，監視対象とするサーバのホスト名またはIPアドレスを入力し，［追加］をクリックします。

監視サーバ一覧に，監視対象のサーバが追加されます。

監視アプリケーション一覧で，監視対象とするアプリケーションを選択し，［する/しない］をクリックします。

監視アプリケーション一覧の監視モードが切り替わります。

監視対象とするアプリケーションの監視モードを，すべて「する」に設定してください。

ヒント

監視アプリケーション一覧には，あらかじめ各JP1製品のプロセス・サービスが登録されています。そのため，すぐにJP1製品の監視を始められます。JP1製品以外のアプリケーションを監視する場合は，［プロセス監視条件設定］ウィンドウの［オプション］−［アプリケーション登録］からアプリケーションを登録します。

［オプション］−［監視サーバ］−［監視間隔設定］を選択します。

監視間隔に，監視対象のサーバを監視する間隔を分単位で入力し，［OK］をクリックします。

［オプション］−［監視サーバ］−［ヘルスチェック間隔設定］を選択します。

ヘルスチェック間隔に，監視対象のサーバのヘルスチェックを実行する間隔を分単位で入力し，［OK］をクリックします。

監視対象のサーバの動作状況や，監視対象のサーバとマネージャーにそれぞれ設定されている監視条件が一致しているかどうかをチェックします。

メモ

ヘルスチェックとは，プロセス・サービスを正常に監視できているかどうかを確認する機能です。システムの安定運用のために，定期的なヘルスチェックの実施をお勧めします。

［オプション］−［監視アプリケーション］−［自動アクション］を選択します。

稼働状態が変化したときに，コマンドを自動実行するかどうかをそれぞれ選択し，［OK］をクリックします。

［する］を選択した場合は，コマンド名に自動実行するコマンドを入力します。

メモ

稼働状態が変化したときに，監視対象のサーバ上でコマンドをリモート実行することもできます。リモート実行したい場合は，［プロセス監視条件設定］ウィンドウで［オプション］−［監視アプリケーション］−［リモートコマンド］から設定します。

［ファイル］メニュー−［保存］を選択します。

監視アプリケーション一覧の監視モードを「する」にしたアプリケーションのプロセス・サービスの監視が開始されます。

メモ

プロセス・サービスの監視を終了したい場合は，［プロセス監視条件設定］ウィンドウの監視アプリケーション一覧で，監視を終了したいアプリケーションを選択してから［する/しない］をクリックして，監視モードを「しない」に切り替えます。［ファイル］メニュー−［保存］を選択するとプロセス・サービスの監視を終了します。

操作結果

プロセス・サービスの監視が開始されました。SSOコンソールの［プロセスモニタ］をクリックして，プロセス・サービスの稼働状態を参照してみましょう。

次の作業

これで，JP1ネットワーク管理製品の設定が完了しました。JP1ネットワーク管理製品を使ってネットワーク監視を始めましょう。

関連項目

マニュアル「JP1/SNMP System Observer」の「アプリケーション登録ウィンドウ」のトピック

マニュアル「JP1/SNMP System Observer」の「リモートコマンドウィンドウ」のトピック

3.　JP1ネットワーク管理製品での日常運用

4.　JP1ネットワーク管理製品での障害対応

3　JP1ネットワーク管理製品での日常運用

JP1ネットワーク管理製品がネットワークの定期的な監視を開始しました。ネットワーク全体の状況を把握するマップ画面や収集したリソースを表示して，ネットワーク監視を始めましょう。また，ネットワーク管理を継続的に行うために，定期的にメンテナンス作業を行ってください。

3.1　JP1ネットワーク管理製品でのネットワーク監視

3.1.1　ネットワーク監視の種類

JP1ネットワーク管理製品でのネットワーク監視の方法は幾つかあります。ここではマップ画面をベースに運用する方法とリソースを確認する方法を紹介します。

メモ

NEMを使用することで，サーバのリソース監視と同じように，ネットワークスイッチのリソース監視ができます。詳細については，NEMのマニュアルを参照してください。

(1)　トポロジマップでの監視（NNMi）

NNMiでは，検出したネットワーク機器を基に，ネットワーク構成図（トポロジマップ）が自動で生成されます。このため，運用を開始した直後から，ビジュアルにネットワークの状況を把握できます。

トポロジマップでは，アイコンの形で，ルーターやPCなどネットワーク機器の種類がわかります。また，アイコンの色で障害の発生有無などのネットワーク機器の状態を把握できます。ネットワークのレイヤー3トポロジだけでなく，レイヤー2トポロジを表示させて確認できるので，障害発生時の状況の確認や影響範囲の把握が直感的にできます。

関連項目

3.1.3　ネットワークの監視を始める

(2)　リソース監視（SSO）

SSOでは，OS（Windows，Linux）やSNMPをサポートする各種サーバ製品とネットワーク機器のシステムリソース（性能情報，統計情報，稼働情報）やユーザーリソース（ユーザーが独自に定義できるリソース）を収集し，リアルタイムに監視できます。例えば，CPU利用率が90％を超えたらインシデントを発行するなどの監視ができます。

インシデント発行と合わせて，任意のアクションを自動的に実行することもできます。

関連項目

3.1.4　リソースを監視する

3.1.2　ポーリングとは

ポーリングとは，SNMPやICMP（Ping）を使ってネットワークの検出や監視を周期的に行うことです。NNMiは，SNMPやICMPプロトコルに基づいたポーリングによって，検出したネットワーク機器を監視します。ネットワーク機器の状態だけでなく，ファン・電源・電圧など，ネットワーク機器のコンポーネントの状態も対象としているため，幅広い障害監視を実現できます。

ポーリングは，周期（秒，分，時間，日単位）を設定することで，自動で定期的に実行されます。障害を解決した直後など，すぐにポーリングしたいときは手動でも実施できます。ネットワーク機器ごと，ノードグループごとなど，複数の範囲に対して，それぞれ異なるポーリングの条件を設定できるため，監視対象の重要度ごとにポーリングの実施周期を変えるなどの運用ができます。

メモ

ポーリングには大きく分けて2種類があります。

検出のためのポーリング

監視のためのポーリング

実質的にはこの2種類ですが，目的や状況によって次のように表記されています。

検出のためのポーリング

検出ポーリング

［アクション］メニュー−［ポーリング］−［設定のポーリング］で即時ポーリングできます。

再検出ポーリング（検出済みのノードを構成変更がないか定期的に再検出するポーリング）

設定ポーリング（設定を検出するためのポーリング）

発見ポーリング（ノードを発見するためのポーリング）

監視のためのポーリング

ステータスポーリング（ステータスを監視するためのポーリング）

［アクション］メニュー−［ポーリング］−［ステータスのポーリング］で即時ポーリングできます。

状態ポーリング（状態を監視するためのポーリング）

障害ポーリング（障害が発生していないか監視するためのポーリング）

デマンドポーリング（手動操作などを契機に即時に監視を行うポーリング）

3.1.3　ネットワークの監視を始める

ネットワーク構成のマップ画面（トポロジマップ）を表示してネットワークを監視する方法を紹介します。ネットワークの監視は，NNMiで行います。例えば，運用管理センターなどでは，最も重要なマップを大型ディスプレイに常時表示して監視するなどの運用が行われます。検出の設定をした直後はノードを検出していく過程を参照できます。

前提条件

ネットワークの監視を始める前に，監視業務を行う担当者（オペレーター）をユーザーに登録しておきましょう。

操作手順

NNMiコンソールにアクセスします。

［トポロジマップ］ワークスペース−［ネットワークの概要］をクリックします。

アイコンの色や詳細から，ノードの状態を確認します。

マップ上のアイコンを選択すると，画面下の［分析］ペインに詳細が表示されます。［分析］ペインは，[図データ]をクリックすると，表示／非表示を切り替えできます。

ヒント

ノードが持つMIB情報を確認したい場合は，nnmsnmpwalk.ovplコマンドを使用して確認できます。

アイコンの色と意味

［設定］ワークスペース−［デバイスのプロファイル］に登録された6,000種類以上のデバイス情報によってデバイスの種類が自動判定されます。デバイスプロファイルが決まると，分類（デバイスのカテゴリ）によって，マップ上でのアイコン形状が決められます。マップでのアイコンの色と意味を次に示します。

アイコンの色

意味

アイコンの色

意味

緑

正常域

赤

危険域

水色

注意域

青色

認識不能

黄色

警戒域

グレー

無効

オレンジ

重要警戒域

ベージュ

ステータスなし

アイコンの詳細については，ヘルプ「使用」の「マップの記号について」のトピックを参照してください。

メモ

メンテナンス中は監視を一時停止したい場合

トポロジマップなどでノードを選択し，［アクション］−［管理モード］−［サービス停止中］にすると，監視や再検出をしなくなります。nnmmanagementmode.ovplコマンドで管理モードをサービス停止中にすると，監視を停止できます。

監視を再開する場合

トポロジマップなどでノードを選択し，［アクション］−［管理モード］−［管理］にすると，監視が再開されます。また，nnmmanagementmode.ovplコマンドで管理モードを管理対象にすると，監視を再開できます。

非管理対象にしたノードを一覧表示する場合

［管理モード］ワークスペース−［管理対象外ノード］を参照します。

ヒント

通常の画面は一定時間操作しないとタイムアウトします。［設定］ワークスペース−［ユーザーインタフェース］−［ユーザーインタフェースの設定］のコンソールタイムアウトでタイムアウト時間を設定できます。デフォルトは18時間です。

なお，URLを指定して開いた画面はタイムアウトしません。監視用としてトポロジマップを常時表示する場合は，URLを指定してください。

ネットワークの概要

http://ホスト名:ポート番号/nnm/launch?cmd=showNetworkOverview

ノードグループマップ

http://ホスト名:ポート番号/nnm/launch?cmd=showNodeGroup&name=ノードグループ名※

注※　URLにマルチバイト文字を含める場合はURLエンコードする必要があります。ノードグループの名前を文字コードUTF-8でURLエンコードして記述してください。

（例）重要なノード

%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%81%aa%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%89

また，トポロジマップとインシデント画面など，複数の画面を開いて監視したい場合は，[図データ]（新しいウィンドウでビューを表示）をクリックすると別画面が表示されます。また，URLを入力して画面を開いても複数の画面が表示できます。

ヒント

サインインしたときの初期画面を設定したい場合は，［ユーザーインタフェースの設定］の初期ビューで指定できます。インシデントを見たいときは，「重要な未解決インシデント」，マップを見たいときは，「ネットワークの概要」などのように指定します。なお，ユーザーが作成したノードグループマップも初期ビューにできますが，マップ一覧の最初または最後しか指定できないため，ノードグループマップの設定の［トポロジマップ順序］を調整してください。詳細は，NNMiヘルプ「管理」の「NNMiユーザーインターフェイスの設定」を参照してください。

次の作業

これで，トポロジマップを表示できました。ネットワーク監視を始めましょう。

関連項目

2.2.3　ユーザーを登録する

3.1.4　リソースを監視する

監視対象のリソースを参照します。リソースの監視は，SSOで行います。

前提条件

リソース収集条件を設定してください。

操作手順

NNMiコンソールにアクセスします。

［トポロジマップ］ワークスペース−［ネットワークの概要］をクリックします。

リソースを参照したいサーバを選択し，［アクション］メニュー−［SNMP System Observer］−［リソース収集データ参照］をクリックします。

ヒント

[図データ]（検索）をクリックすると，参照したいサーバ名を検索できます。

参照したいリソースを選択し，［表示］−［収集データ詳細］を選択します。

参照したい期間とインスタンスを「収集期間一覧」と「インスタンス一覧」からそれぞれ選択します。

［リスト表示］をクリックします。

収集データの一覧を参照できます。

ヒント

［リソース収集データ参照］ウィンドウでは，収集したリソースのデータをコピーおよび削除できます。

例えば，問題のある期間のリソースだけをコピーして残しておき，それ以外の不要なリソースを削除すれば，データベースの空き容量を確保できます。

次の作業

これで，収集したリソースを参照できました。必要に応じて，収集したリソースをレポートに出力するなどして，サーバの動作傾向を把握し，システム運用の計画を立ててください。

メモ

収集対象のリソースをレポートに出力できます。レポート出力は，SSOコンソールの［レポート参照］から出力できます。レポートを出力するには，あらかじめレポート設定が必要です。レポート出力の詳細については，マニュアル「JP1/SNMP System Observer」の「レポート設定ウィンドウ」のトピックを参照してください。

関連項目

2.3.2　リソースの収集

マニュアル「JP1/SNMP System Observer」の「収集条件コピーウィンドウ」のトピック

3.2　JP1ネットワーク管理製品の定期メンテナンス

ネットワーク管理を継続的に行うためには，日頃のメンテナンス作業が大切です。ここでは，JP1ネットワーク管理製品の運用作業について説明します。

3.2.1　NNMiの稼働状態を確認する

ネットワークを管理するためには，まずNNMiが正常に稼働している必要があります。NNMiが正常に稼働していることを確認しましょう。

操作手順

［ヘルプ］メニュー−［システム情報］をクリックします。

［製品］タブの「ステータス」を確認します。

ステータスが「正常域」になっていることを確認します。

［ヘルス］タブでNNMiの詳細な状態を確認します。

［ステートポーラー］タブで稼働状態を確認します。

［データベース］タブで検出したオブジェクトの数などを確認します。

操作結果

NNMiが正常に稼働していることを確認できました。

ヒント

NNMi自体に問題が発生した場合は，NNMiコンソールの下部に黄色で警告表示がされ，NnmHealthOverallStatusインシデントが発行されます。運用中にこのインシデントが通知された場合は，［インシデント］の「カスタム属性」で確認してください。

関連項目

NNMiヘルプ「管理」の「NNMi稼働状態をチェック」のトピック

3.2.2　NNMi設定をエクスポートまたはインポートする

システムの設定について重要なポイントごとに保管したり，変更管理したりすることは，運用の重要な作業です。NNMiでは，システムの設定のエクスポートやインポートができます。これによって現在のシステムの設定のスナップショットを取得する，設定ミスがあった場合にインポートで戻すなどの運用が行えます。

操作手順

nnmconfigexport.ovplコマンドまたはnnmconfigimport.ovplコマンドを実行します。

nnmconfigexport.ovplコマンドとnnmconfigimport.ovplコマンドの実行例を次に示します。

目的

コマンド

すべての設定をエクスポートする

nnmconfigexport.ovpl -c all -f c:¥nnmiconf

すべての設定をインポートする

nnmconfigimport.ovpl -f c:¥nnmiconf

ノードグループの設定をインポートする

nnmconfigimport.ovpl -f c:¥nnmiconf¥nodegroup.xml

操作結果

NNMi設定をエクスポートまたはインポートできました。

関連項目

1.2.4　各製品のコマンドの格納先

NNMiヘルプ「管理」の「構成設定をエクスポートまたはインポートする」のトピック

3.2.3　NNMiをバックアップまたは復元する

システム障害や操作ミスによるデータ損失などの不測の事態に備えて定期的にバックアップすることは，運用の重要な作業です。NNMiは，ネットワーク監視を続けたままオンラインバックアップができるため，計画的にバックアップを行いましょう。

操作手順

nnmbackup.ovplコマンドまたはnnmrestore.ovplコマンドを実行します。

nnmbackup.ovplコマンドとnnmrestore.ovplコマンドの実行例を次に示します。

目的

コマンド

NNMi全体をオンラインバックアップする

nnmbackup.ovpl -type online -scope all -force -target c:¥nnmi

-targetで指定したフォルダに「nnm-bak-20150922002454」のような日時入りのフォルダが作成されます。

バックアップをリストアする

nnmrestore.ovpl -force -source c:¥nnmi¥nnm-bak-20150922002454

操作結果

NNMiをバックアップまたは復元できました。

関連項目

1.2.4　各製品のコマンドの格納先

NNMiヘルプ「管理」の「バックアップと復元」のトピック

3.2.4　NNMiのインシデントをアーカイブまたは削除する

NNMiは，SNMPトラップインシデントの情報を10万件までデータベースに記録できます。また，データ件数が増加して性能に影響を与えないように，アーカイブとして保存したり，自動的に古いものを削除（トリム）したりできます。

(1)　SNMPトラップインシデントの件数を確認する

SNMPトラップインシデントの件数を確認します。

操作手順

［インシデントの参照］ワークスペース−［SNMPトラップ］を開きます。

インシデント一覧表示の下の「合計」に件数が表示されます。

操作結果

SNMPトラップインシデントの件数が確認できました。

メモ

SNMPトラップインシデントの件数が上限に近づくと，次のインシデントが通知されます。

上限の90%：SnmpTrapLimitWarning

上限の95%：SnmpTrapLimitMajor

上限：SnmpTrapLimitCritical

関連項目

NNMiヘルプ「管理」の「インシデントをアーカイブまたは削除する」のトピック

(2)　自動トリム機能を有効化する

自動トリム機能を有効化すると，SNMPトラップインシデントの数が指定値を超えると，自動的に古いものを削除（トリム）したり，トリム時にアーカイブを自動作成したりできます。自動トリム機能は，新規インストール環境では，デフォルトで有効になっています。有効にして運用することをお勧めします。

関連項目

マニュアル「NNMi セットアップガイド」の「古いSNMP トラップインシデントを自動でトリムする」のトピック

3.2.5　SSOの収集データを定期削除する

SSOの収集データベースは，保存期間がなく単調増加します。そのため，収集を続けるとデータベースが肥大化し，データベースの収集や削除の性能が著しく低下することがあります。収集データベースの性能を保つために，データベースを定期的にバックアップしたり，削除したりすることをお勧めします。収集データの保存期間は，最大で1年にする運用にしてください。

操作手順

ssodbdelコマンドを実行します。

保存期間を過ぎた収集データを削除するコマンドの実行例を次に示します。

ssodbdel -all -stop BMONTH 13

このコマンドを実行すると，保存期間1年を過ぎた収集データベースのデータが削除されます。このコマンドを毎月の初日に実行することで，収集データベースには1年間分のデータだけが保存された状態になります。

操作結果

SSOの収集データを削除できました。

関連項目

1.2.4　各製品のコマンドの格納先

マニュアル「JP1/SNMP System Observer」の「ssodbdel」のトピック

4　JP1ネットワーク管理製品での障害対応

JP1ネットワーク管理製品のインシデント管理を利用して，障害を迅速に特定・解決しましょう。

4.1　障害の根本原因の解析

監視マネージャーは障害発生時に，根本原因解析機能によって，大量に発生するイベントの相関関係を調査し，フィルタリングします。レイヤー2トポロジおよびレイヤー3トポロジに基づいた障害の解析によって，根本原因を特定し，インシデントとして通知します。インシデントの対応の進行状況（ライフサイクル状態）を問題発生から解決まで管理します。

ネットワーク機器（ルーター）の監視を例にして，根本原因解析の動きを見てみましょう。

ルーター03でノードダウンが発生すると，ルーター03が持つ多数のインタフェースやIPアドレスが無応答となります。

インタフェース障害やIPアドレスの無応答などによる障害イベントが大量に発生します。

監視マネージャーは，IPアドレスの無応答は，インタフェース障害によって発生したと判断し，インシデントを抑止します。

近隣ノードでの通信断の状況を基に，ルーター03のノードダウンが根本原因と判断します。インタフェース障害はその影響と判断し，ルーター03で発生したノードダウンと関連づけます。

根本原因のインシデントとしてルーター03のノードダウンが通知されます。

また，監視マネージャーはネットワークを構成する複数のノードでも，レイヤー2トポロジの情報を有効に活用して，根本原因を解析します。レイヤー2トポロジのネットワーク構成を使った根本原因解析の例について次に示します。

レイヤー2トポロジの解析

説明

通常時

監視マネージャーは最上位のスイッチ「S1」に接続されていて，監視中のネットワークはすべて正常な状態です。

最上位スイッチの障害時

障害内容：最上位のスイッチ「S1」がダウン

発生イベント：

「S1」と通信が不可

「S1」を経由する他スイッチへの通信が不可

監視マネージャーは，この状況を次のように対応します。

「S1」のノード障害を検知します。

「S1」の先も通信できないが，「S1」障害の影響と判断し，インシデントを抑止して，状態不明とします。

この結果，「S1」の障害だけを根本原因のインシデントとして通知します。

中間スイッチの障害時

障害内容：中間のスイッチ「C2」がダウン

発生イベント：

「C2」との通信が不可

各ノードの「C2」と接続しているインタフェースがダウン状態

監視マネージャーは，この状況を次のように対応します。

「C2」のノード障害を検知します。

「C2」と接続している各インタフェースは，「C2」の障害の影響と判断してインシデントを抑止します。

この結果，「C2」の障害だけを根本原因のインシデントとして通知します。

監視マネージャーは，ほかにも多くの事象と根本原因の対応を解析できます。

4.2　障害対応の仕組み

監視マネージャーは，インシデント対応の進行状況を［インシデント］ビューでライフサイクル状態として管理しています。複数人で分担して管理する場合，自分以外の運用担当者（割り当て先）を指定できるので，障害の解決作業を開始したときにGUI上で作業を分担できます。

次のように，インシデントに対応する担当者の割り当て，ライフサイクル状態を変更していくことで，発生した障害に対して適切に対応するように運用できます。

監視マネージャーはインシデントを通知したあとも状態監視を続けています。復旧を検知した場合は，自動的にインシデントを解決済みにします。例えば「ノード停止中」を通知しているノードが動作再開すると，インシデントは自動的に「解決済み」になります。

ヒント

操作の練習として擬似障害を発生させて，通知されたインシデントを確認する方法を説明します。

監視対象としているノードでLANケーブルを抜いたり，ノードを停止させたりして，障害を発生させます。

業務に影響が出ないように注意してください。

マップ画面でノードを選択して［アクション］メニュー−［ポーリング］−［ステータスのポーリング］を選択します。

状態ポーリングを行い，障害が検知されます。

4.3　ネットワーク障害に対応する

ネットワーク障害に対応する方法は幾つかありますが，ここでは，ネットワーク機器のノードダウンに対応する方法とプロセス・サービスの稼働状態の異常に対応する方法を説明します。

4.3.1　ネットワーク機器のノードダウンに対応する

ネットワーク機器のノードダウンを知らせるインシデントが発行されたら，問題のある個所を確認し，対策を実施します。

操作手順

NNMiコンソールのトポロジマップで障害個所を確認します。

障害を検知すると，マップ上のアイコンの色が変化します。

マップを階層化している場合は，子ノードグループを開いて状況を確認します。ノードグループの状態は，最もクリティカルな状態が反映されます。子ノードグループの状態は，親ノードグループにも反映されます。

［インシデントの参照］ワークスペースを開いて，根本原因として通知されたインシデントを確認します。

［重要な未解決インシデント］ビューや［すべてのインシデント］ビューを開き，インシデントの内容を参照して，問題個所を確認します。対象のノードを選択して［インシデント］タブを開くと，時系列でインシデント発生を確認できます。まず，ソースノード，ソースオブジェクト，カスタム属性から確認しましょう。

インシデントをダブルクリックして，インシデントの詳細情報を確認します。

［インシデント］ビューが表示されます。メッセージと名前で発生したインシデントの種類を，ソースノードで発生個所を，日時で時刻を確認します。

メモ

SNMPトラップインシデントの場合は，［カスタム属性］タブで詳細情報を確認します。カスタム属性には，SNMPトラップによって通知された情報が表示されるため，SNMPトラップを発行した機器のマニュアルなどを参照して，内容を確認してください。

インシデントの［ライフサイクル状態］を［進行中］に設定します。

問題状況が把握できたら，［ライフサイクル状態］のプルダウンメニューから状態を選択します。インシデントの登録直後は［登録済み］になっています。

［割り当て先］のプルダウンメニューから自分のアカウントを選択します。

自分以外のオペレーターを割り当てたい場合は，オペレーターが割り当てるインシデントにアクセスできることを確認してください。

[図データ]（保存して閉じる）をクリックします。

変更した設定が保存されます。

関連部分の状況を確認します。

ネットワークの障害は，通信経路の関連部分にも影響することが少なくありません。根本原因だけではなく，関連部分も確認します。

マップ画面で，関連部分を確認して状況を把握します。

［モニタリング］ワークスペースで，問題部分がないか把握します。

対策を実施します。

ヒント

あらかじめ，インシデントに自動アクションを設定しておけば，指定したコマンドを自動的に実行できます。

対策が完了したら，インシデントの［ライフサイクル状態］を［完了］に設定します。

［解決済み］は，システムが問題ないことを識別したときに自動的に設定します。

[図データ]（保存して閉じる）をクリックします。

変更した設定が保存されます。

変更したインシデントの状態を確認します。

［インシデントの参照］ビューで，［ライフサイクル状態］が［解決済み］になっていることを確認します。

操作結果

これで，ネットワーク機器のノードダウンに対する対策が完了しました。

関連項目

(4)　インシデントに自動アクションを設定する

3.1.3　ネットワークの監視を始める

4.2　障害対応の仕組み

4.3.2　プロセス・サービスの稼働状態の異常に対応する

プロセス・サービスの異常を知らせるインシデントが発行されたら，問題のある個所を確認し，対策を実施します。

操作手順

NNMiコンソールの［インシデントの参照］ワークスペースを開いて，プロセス・サービスの異常を知らせるインシデントの内容を確認します。

［トポロジマップ］ワークスペース−［ネットワークの概要］をクリックします。

障害を確認したい監視対象を選択し，［アクション］メニュー−［SNMP System Observer］−［監視状態の表示］をクリックします。

リソース状態，およびアプリケーション状態を表示する監視状態表示画面が表示されます。

［アプリケーション状態］タブを選択します。

アイコンの色によって，アプリケーションの状態を識別できます。

緑：正常

黄：警戒

赤：危険

青：認識不能

問題のあるプロセス・サービスに対して，対策を実施します。

対策が完了したら，インシデントの［ライフサイクル状態］を［解決済み］に変更します。

操作結果

これで，プロセス・サービスの異常に対する対策が完了しました。

関連項目

4.3.1　ネットワーク機器のノードダウンに対応する

付録

付録A　もっと使いこなすには？

JP1ネットワーク管理製品をもっと使いこなすための参考情報を紹介します。

NNMi Advancedの紹介

JP1ネットワーク管理製品では，NNMiの上位製品として，高度なネットワーク技術に対応した監視を実現するNNMi Advancedを提供しています。NNMi Advancedの主な機能を次に示します。

機能

説明

グローバルネットワーク管理

拠点ごとの監視を行うリージョナルマネージャーと，それらをまとめるグローバルマネージャーによる集中管理ができます。グローバルマネージャーでは，最大65,000ノードまで管理できます。

NNMi IPv6管理機能

IPv6とIPv4を混在して管理できるため，次世代ネットワークと既存ネットワークを効率的に一元管理できます。

VMware ハイパーバイザーベースの仮想ネットワークの検出と監視

ルーターやスイッチを自動的に識別するように，ESX ホストと仮想マシンを自動識別し，インベントリ情報をリスト形式で管理できます。

リンクアグリゲーションの検出

アグリゲーションされたリンク構成を自動的に認識します。また，マップ上では，アグリゲーションされたリンクが太い線で表示されます。

ルーター冗長グループ

冗長化されたルーターグループの構成を自動認識します。また，ルーターグループがパケットを適切にルーティングしているかどうかを監視できます。

詳細については，マニュアル「NNMi セットアップガイド」を参照してください。

運用方法の紹介

JP1ネットワーク管理製品を使った運用例を紹介します。詳細は参照先で確認してください。

こんなときは

解説

参照先

まず動かして使いながら試してみたい。今すぐ１・２・３で始められないか。

次の3ステップで始めてみてください。

［通信の設定］でSNMPコミュニティ文字列を設定します。

［検出の設定］で自動検出するIPアドレスの範囲を指定，Pingスイープを有効化，SNMPノード検出を有効化します。

［トポロジマップ］ワークスペース−［ネットワークの概要］を開いて運用を開始します。

2.2.4

2.2.5

3.1.3

ノードがまったく検出されない。

［検出の設定］で検出対象のIPアドレス範囲と，検出の起点となる検出シードを指定してください。検出の状況は，［トポロジマップ］や［インベントリ］で確認します。また検出の処理状況を［ヘルプ］メニュー−［システム情報］−［ステートポーラー］で確認できます。

2.2.5

ルーターやスイッチしか検出されない。

デフォルトの設定では，ルーターやスイッチだけを検出します。

［検出の設定］−［自動検出ルール］で，［SNMPデバイスの検出］や［非SNMPデバイスの検出］を有効化してください。

2.2.5

ノードグループを定義したら，トポロジマップ名の表示が多過ぎて見づらい。

ノードグループマップの［トポロジマップ順序］を空欄にすると，ワークスペースの［トポロジマップ］の［クイックアクセスマップ］フォルダに表示されなくなります。

2.2.6

ノードと通信できないが危険域ではなく認識不能（アイコンが青色）になった。

例えば，ネットワーク経路途中のスイッチに障害が起きて，あるノードと通信できなくなった場合，NNMiは，スイッチを障害の根本原因としてインシデントを通知します。また，その影響で通信できなくなったノードは認識不能などと判定します。通信できなくなった場合にインシデントを通知したい場合は，「重要なノード」を使用してください。

2.2.6

2.2.8

SNMPマネージャー（NNMi）のIPアドレスは？

SNMPエージェント側のSNMP設定で，SNMPマネージャーのIPアドレスを指定（接続を許可）する場合，OSのネットワークのルーティング設定によって，通信先IPに応じたIPアドレスが動的に使い分けされるため，NNMiマネージャーのIPアドレスを一とおり設定してください。

IPアドレスを固定したい場合は，ov.confファイルのNNM_INTERFACEにIPアドレスを指定してください。固定したIPアドレスで通信できるようにOSのルーティング設定を調整してください。

リリースノート

SNMPトラップを発行したがインシデントとして通知されない。

SNMPトラップをNNMiが受信したとき，インシデントとして通知するには，ノードが検出済み，該当するSNMPトラップのインシデントが定義済みで有効に設定します。検出されていないノードからのトラップをインシデント化するには，［インシデントの設定］の［未解決のSNMPトラップおよびSyslogメッセージを破棄する］をオフにします。

ヘルプ「管理」の「未解決の受信トラップを処理する」のトピック

サーバ一覧やインシデント一覧など一覧表を作成したい。

インベントリ画面などテーブル形式でデータを一覧表示する画面では，CSV形式でデータをファイルに出力できます。例えば，［インベントリ］ワークスペース−［ノード］を開いて，次の操作を行います。

出力したい行を選択状態にします。

マウス右クリックして表示されたメニューから［CSVにエクスポート］を選択します。

表示に従って操作します。

これを表計算ソフトなどに読み込み，一覧表などを作成してください。［ノード］ビューのノード一覧や［管理イベントの設定］ビューのインシデント一覧などを作成できます。

ヘルプ「使用」の「テーブルビューの使用」の「テーブル情報をエクスポートする」のトピック

付録B　各バージョンの変更内容

付録B.1　12-50の変更内容

(1)　資料番号（3021-3-E01-20）の変更内容

NNMiが使用するHTTPSポートのデフォルト値を追加した。

監視マネージャーまたは監視エージェントとするサーバの適用OSを変更した。

使用するWebブラウザの条件を変更した。

監視マネージャーの前提条件であるパッケージおよびライブラリファイルを追加した。

kernel.shmallに関する説明を追加した。

NNMiをインストールする際に設定する環境変数として，LANGを追加した。

言語環境に関する記載を削除した。

自動トリム機能に関する説明を変更した。

付録B.2　12-10の変更内容

(1)　資料番号（3021-3-E01-10）の変更内容

監視マネージャーとするサーバの適用OSにWindows Server 2019を追加した。

付録B.3　12-00の変更内容

(1)　資料番号（3021-3-E01）の変更内容

適用OSからWindows 2008 R2を削除した。

監視エージェントとするサーバの適用OSに次を追加した。

SUSE Linux 15

AIX V7.2

監視エージェントとするサーバの適用OSから次を削除した。

AIX V6.1

Solaris 10

Internet Explorer 10をサポート対象外とした。

WindowsのFirefoxのサポートバージョンを変更した。また，LinuxではFirefoxをサポート対象外とした。

JP1/SNMP System Observerのセットアップ手順を変更した。これに伴い，Java Plug Inの記述を削除した。

付録B.4　11-10の変更内容

(1)　資料番号（3021-3-A71-10）の変更内容

適用OSにWindows Server 2016を追加した。

次のブラウザをサポート対象外とした。

Internet Explorer 9

Firefoxのサポートバージョンを変更した。

付録C　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録C.1　関連マニュアル

関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1 Version 12 JP1/Network Node Manager i セットアップガイド（3021-3-E02）

JP1 Version 12 JP1/Network Node Manager i Developer's Toolkitガイド（3021-3-E03）

JP1 Version 12 JP1/SNMP System Observer（3021-3-E04）

JP1 Version 12 JP1/Extensible SNMP Agent（3021-3-E05）

JP1 Version 12 JP1/Network Element Manager AXシリーズ機器編（3021-3-E07）

JP1 Version 12 JP1/Network Element Manager Ciscoシリーズ機器編（3021-3-E08）

説明文では，「JP1 Version 12 JP1/Network Node Manager i セットアップガイド」を「NNMi セットアップガイド」，「JP1 Version 12 JP1/SNMP System Observer」を「JP1/SNMP System Observer」，「JP1 Version 12 JP1/Extensible SNMP Agent」を「JP1/Extensible SNMP Agent」と表記します。

付録C.2　マイクロソフト製品の表記

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

製品名

Internet Explorer

Windows(R) Internet Explorer(R)

Windows

Windows Server 2012

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard

Windows Server 2012 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

Windows Server 2016

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard

Windows Server 2019

Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Standard

付録C.3　説明文で説明する書式

このマニュアルで使用している記号を次のように定義します。

書式

説明

文字列

可変の値を示します。

（例）日付はYYYYMMDDの形式で指定します。

［　］

ウィンドウ，ダイアログボックス，タブ，メニュー，ボタンなどの画面上の要素名を示します。

［　］−［　］

メニューを連続して選択することを示します。

（例）　［ファイル］メニュー-［ヘルプ］を選択します。

上記の例では，［ファイル］メニュー内の［ヘルプ］を選択することを示します。

付録C.4　製品名の表記

このマニュアルでは，製品名を次のように表記します。

このマニュアルでの表記

正 式 名 称

ESA

JP1/Extensible SNMP Agent

Firefox

Firefox ESR 78

Mozilla Firefox(R) ESR 78

IPF

Itanium(R) Processor Family

JP1/IM

JP1/Integrated Management - Manager

Linux

CentOS 6.1 (x64)

CentOS 6 (x64)(バージョン6.1以降)

CentOS 7.1

CentOS 7 (バージョン7.1以降)

CentOS 8.1

CentOS 8 (バージョン8.1以降)

Linux 6.1 (x64)

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6（64-bit x86_64）（バージョン6.1以降）

Linux 7.1

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 7（64-bit x86_64）（バージョン7.1以降）

Linux 8.1

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 8（64-bit x86_64）（バージョン8.1以降）

Oracle Linux 6.1 (x64)

Oracle Linux(R) Operating System 6 (x64)（バージョン6.1以降）

Oracle Linux 7.1

Oracle Linux(R) Operating System 7（バージョン7.1以降）

Oracle Linux 8.1

Oracle Linux(R) Operating System 8（バージョン8.1以降）

SUSE Linux 12

SUSE Linux(R) Enterprise Server 12

SUSE Linux 15

SUSE Linux(R) Enterprise Server 15

NEM

JP1/Network Element Manager

NNMi

JP1/Network Node Manager i

NNMi Advanced

JP1/Network Node Manager i Advanced

SSO

JP1/SNMP System Observer

SSO - AP

JP1/SNMP System Observer - Agent for Process

UNIX

AIX

AIX V7.1

AIX V7.2

HP-UX (IPF)

HP-UX 11i V3 (IPF)

Solaris

Solaris 11

Solaris 11 (SPARC)

VMware

VMware(R)

付録C.5　英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語

英字での表記

ARP

Address Resolution Protocol

CPU

Central Processing Unit

CSV

Comma Separated Values

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

DNS

Domain Name System

ESC

Enhanced Security Configuration

FQDN

Fully Qualified Domain Name

GIF

Graphics Interchange Format

GUI

Graphical User Interface

HTML

HyperText Markup Language

HTTP

HyperText Transfer Protocol

HTTPS

HyperText Transfer Protocol over SSL

ICMP

Internet Control Message Protocol

IP

Internet Protocol

IPv4

Internet Protocol version 4

IPv6

Internet Protocol version 6

LAN

Local Area Network

LLDP

Link Layer Discovery Protocol

MAC

Media Access Control

MIB

Management Information Base

OS

Operating System

PC

Personal Computer

SNMP

Simple Network Management Protocol

TCP

Transmission Control Protocol

UDP

User Datagram Protocol

URL

Uniform Resource Locator

UTF

Unicode Transformation Format

VPN

Virtual Private Network

WWW

World Wide Web

付録C.6　KB（キロバイト）などの単位表記

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

用語解説

（英字）

MIBオブジェクト

MIBにある一つ一つの管理情報です。MIBオブジェクトは階層的なツリー構造で構成されていて，ツリーの階層ごとにユニークな名称とそれを数値で表す識別子を持っています。なお，MIBオブジェクトの特定の値のことをインスタンスと呼びます。

MIB（Management Information Base）

SNMPを利用しているサーバ製品やネットワーク機器が，その機器の状態を外部に知らせるために公開する情報のことです。

SNMPトラップ

SNMPエージェントに障害が発生したときに，SNMPエージェントからSNMPマネージャーに情報を通知する処理のことです。

（ア行）

インシデント

ネットワークで発生するさまざまな事象（イベント）のうち，管理者に通知する必要がある重要性の高い情報のことです。NNMiはネットワークで発生するイベントの根本原因を解析し，インシデントとして通知します。

インスタンス

リソースの収集元の実体です。例えば，リソース「CPU利用率」のインスタンスは各CPUのCPU利用率となります。

（カ行）

検出シード

監視対象ノードを検出する際の起点となるノードのことです。自動で検出する場合，検出シードのARPキャッシュを使用して，隣接するデバイスを検出します。検出シードには，隣接するデバイスの情報を多く持つルーターなどを指定します。

根本原因解析（RCA）

ネットワーク障害によって発生するさまざまなイベントの相関関係を調査・フィルタリングし，レイヤー２トポロジに基づいて障害を解析することで，障害の原因を特定することです。

（タ行）

デバイス

ルーター，スイッチ，PC，プリンタなどのIT機器のことです。

トポロジマップ

検出したネットワーク機器の状態や接続関係をビジュアル化したネットワーク構成図のことです。

（ナ行）

ノード

NNMiで監視するデバイスのことです。

ノードグループ

検出したネットワーク機器をIPアドレスやデバイス種別などの条件でグループ化，階層化したものです。

ノードグループマップ

業務・地域ごとなど，ノードグループ別にネットワーク機器をカテゴライズして表示させるマップのことです。

（ラ行）

ライフサイクル状態

インシデントの進行状況を確認するための属性です。状態には，「登録済み」，「進行中」，「完了」および「解決済み」があり，インシデントの対策状況に応じて更新します。

リソース

SSOがSNMPエージェントから収集した情報の集まりです。例えば，「CPU利用率」「実行待ちキュー長」などがあります。

レイヤー2トポロジ

OSI参照モデルのデータリンク層からみたネットワークの接続関係のことです。末端のスイッチと端末間の結線などを表しています。

レイヤー3トポロジ

OSI参照モデルのネットワーク層からみたネットワークの接続関係のことです。ネットワークの論理構成を表しています。

索引

A

apmcheck〔Linuxの場合〕[1]

apmcheck〔Windowsの場合〕[1]

apmstart[1]

apmstartファイルのポート番号を変更する[1]

apmstop[1]

E

ESA[1]

ESAをインストールする（Linuxの場合）[1]

ESAをインストールする（Windowsの場合）[1]

ESAをセットアップする（Linuxの場合）[1]

ESAをセットアップする（Windowsの場合）[1]

H

hostsファイルに自IPアドレスを設定する[1]

I

IPv6ネットワークの管理[1]

J

JP1/Extensible SNMP Agent[1]

JP1/Extensible SNMP Agent for Windows[1]

JP1/Network Element Manager[1]

JP1/Network Node Manager i[1]

JP1/SNMP System Observer[1]

JP1/SNMP System Observer - Agent for Process[1]

JP1ネットワーク管理製品でできること[1]

JP1ネットワーク管理製品での障害対応[1]

JP1ネットワーク管理製品での日常運用[1]

JP1ネットワーク管理製品でのネットワーク監視[1]

JP1ネットワーク管理製品の構築[1]

JP1ネットワーク管理製品の構築の流れ[1]

JP1ネットワーク管理製品の設定[1]

JP1ネットワーク管理製品の設定の流れ[1]

JP1ネットワーク管理製品の定期メンテナンス[1]

M

MIB[1]

MIBオブジェクト[1]

N

NEM[1]

NEMをインストールする（Windowsの場合）[1]

nnmbackup.ovpl[1]

nnmchangesyspw.ovpl[1]

nnmconfigimport.ovpl〔Linuxの場合〕[1]

nnmconfigimport.ovpl〔Windowsの場合〕[1]

NNMi[1]

NNMi Advanced[1]

nnmincidentcfg.ovpl[1]

NNMiコンソールについて[1]

NNMi設定をエクスポートまたはインポートする[1]

NNMiにアクセスする[1]

NNMiのインシデントをアーカイブまたは削除する[1]

NNMiのインストール先フォルダ[1]

NNMiの稼働状態を確認する[1]

NNMiの設定[1]

NNMiをインストールする（Linuxの場合）[1]

NNMiをインストールする（Windowsの場合）[1]

NNMiをセットアップする（Linuxの場合）[1]

NNMiをセットアップする（Windowsの場合）[1]

NNMiをバックアップまたは復元する[1]

nnmloadmib.ovpl[1]

nnmmanagementmode.ovpl[1]

nnmrestore.ovpl[1]

nnmsnmpwalk.ovpl[1]

O

OS〔監視エージェント〕[1]

OS〔監視マネージャー〕[1]

ovstart[1]

ovstatus[1]

ovstop[1]

S

snmpcheck[1]

snmpstart[1]

SNMPデバイス[1]

SNMPトラップ[1]

［SNMPトラップ］インシデント[1]

SNMPトラップインシデントの件数を確認する[1]

SNMPトラップのインシデントを設定する[1]

SSO[1]

SSO - AP[1]

SSO - APをインストールする（Linuxの場合）[1]

SSO - APをインストールする（Windowsの場合）[1]

SSO - APをセットアップする（Linuxの場合）[1]

ssoapcom〔Linuxの場合〕[1]

ssoapcom〔Windowsの場合〕[1]

ssoauth〔Linuxの場合〕[1]

ssoauth〔Windowsの場合〕[1]

ssocollectd〔Linuxの場合〕[1]

ssocollectd〔Windowsの場合〕[1]

ssodbdel[1]

ssonnmsetup[1]

ssostart〔Linuxの場合〕[1]

ssostart〔Windowsの場合〕[1]

SSOからNNMiへの接続情報を追加する〔Linuxの場合〕[1]

SSOからNNMiへの接続情報を追加する〔Windowsの場合〕[1]

SSOにアクセスする[1]

SSOのWebGUIをセットアップする〔監視マネージャー（Linux）の場合〕[1]

SSOのWebGUIをセットアップする〔監視マネージャー（Windows）の場合〕[1]

SSOのインストール先フォルダ[1]

SSOの収集データを定期削除する[1]

SSOの設定[1]

SSOの定義情報をNNMiに設定する〔Linuxの場合〕[1]

SSOの定義情報をNNMiに設定する〔Windowsの場合〕[1]

SSOをインストールする（Linuxの場合）[1]

SSOをインストールする（Windowsの場合）[1]

SSOをセットアップする（Linuxの場合）[1]

SSOをセットアップする（Windowsの場合）[1]

V

VMware ESXサーバの管理[1]

W

webguisetup〔Linuxの場合〕[1]

webguisetup〔Windowsの場合〕[1]

Webサーバのポート番号[1]

Webブラウザ[1]

WindowsのSNMPサービスにコミュニティ名を設定する[1]

WindowsのSNMPサービスにトラップ宛先を設定する[1]

あ

アイコン[1]

い

インシデント[1]

インシデント設定の内容を確認する[1]

インシデントとは[1]

インシデントに自動アクションを設定する[1]

インシデントの設定[1]

インシデントの発行例[1]

インスタンス[1]

インストール前の準備[1]

か

監視エージェントの構築（Linuxの場合）[1]

監視エージェントの構築（Windowsの場合）[1]

監視エージェントの前提条件を確認する（Linuxの場合）[1]

監視エージェントを再起動する（Linuxの場合）[1]

監視するプロセス・サービスを設定する[1]

監視マネージャーの構築（Linuxの場合）[1]

監視マネージャーの構築（Windowsの場合）[1]

監視マネージャーの前提条件を確認する（Linuxの場合）[1]

監視マネージャーの前提条件を確認する（Windowsの場合）[1]

［管理イベント］インシデント[1]

く

グローバルネットワーク管理[1]

け

言語環境を設定する〔SSOの場合〕[1]

検出が完了した検出シードを削除する[1]

検出されたネットワークとデバイスを確認する[1]

検出シード[1]

検出シードを一括して登録する[1]

こ

このマニュアルで説明する構築手順[1]

このマニュアルで説明すること[1]

このマニュアルで想定するシステム構成[1]

コマンドの格納先[1]

コミュニティ名を設定する〔監視エージェント（Linuxの場合）〕[1]

コミュニティ名を設定する〔監視マネージャー（Linux）の場合〕[1]

コミュニティ名を設定する〔監視マネージャー（Windows）の場合〕[1]

根本原因解析[1]

さ

サーバ環境を確認する[1]

サーバの言語設定[1]

サブリソース[1]

し

システムアカウントを設定する[1]

システムリソース[1]

自動アクション[1]

自動検出ルール[1]

自動トリム機能を有効化する[1]

「重要なノード」ノードグループの使い方[1]

障害対応の仕組み[1]

障害の根本原因の解析[1]

障害モニタリング[1]

冗長化ルーターの管理[1]

つ

通信プロトコルを設定する[1]

て

ディスク容量〔監視エージェント〕[1]

ディスク容量〔監視マネージャー〕[1]

デバイス[1]

と

トポロジ[1]

トポロジマップ[1]

トポロジマップでの監視[1]

トラップ宛先を設定する[1]

ね

ネットワーク監視の種類[1]

ネットワーク機器のノードダウンに対応する[1]

ネットワーク障害に対応する[1]

ネットワークの監視を始める[1]

ネットワークの検出[1]

ネットワークの検出とは[1]

ネットワークの検出方法を設定する[1]

ネットワークの構成[1]

の

ノードグループ[1]

ノードグループとは[1]

ノードグループの設定[1]

ノードグループマップ[1]

ノードグループマップを設定する[1]

ノードグループを設定する[1]

は

はじめにお読みください[1]

ひ

非SNMPデバイス[1]

ビュー[1]

ふ

プロセス・サービス監視とは[1]

プロセス・サービスの稼働状態の異常に対応する[1]

プロセス・サービスの監視[1]

へ

ペイン[1]

［ヘルプ］メニュー[1]

ほ

ポーリングとは[1]

ま

マニュアルの読み方[1]

め

明示的にネットワークを検出する方法[1]

メニュー[1]

メモリ〔監視エージェント〕[1]

メモリ〔監視マネージャー〕[1]

も

モニタリング定義の設定項目[1]

モニタリング定義を参照して監視方法を確認する[1]

モニタリングとは[1]

モニタリングの設定[1]

問題の通知[1]

ゆ

ユーザーリソース[1]

ユーザーを登録する[1]

ら

ライフサイクル管理[1]

ライフサイクル状態[1]

り

リソース[1]

リソース監視[1]

リソース収集とは[1]

リソース収集を開始する[1]

リソースの収集[1]

リソースを監視する[1]

リンクアグリゲーションの管理[1]

れ

レイヤー2トポロジ[1]

レイヤー3トポロジ[1]

わ

ワークスペース[1]

マニュアル発行元

株式会社 日立製作所

〒100-8280　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号