JP1 Version 12　JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Server

3021-3-D89

前書き

対象製品

●JP1/Performance Management - Manager（適用OS：Windows Server 2012，Windows Server 2016）

P-2A2C-AACL JP1/Performance Management - Manager 12-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A2C-5ACL JP1/Performance Management - Manager 12-00

P-CC2A2C-5RCL JP1/Performance Management - Web Console 12-00

●JP1/Performance Management - Manager（適用OS：CentOS 6 (x64)，CentOS 7，Linux 6 (x64)，Linux 7，Oracle Linux 6 (x64)，Oracle Linux 7，SUSE Linux 12）

P-812C-AACL JP1/Performance Management - Manager 12-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC812C-5ACL JP1/Performance Management - Manager 12-00

P-CC812C-5RCL JP1/Performance Management - Web Console 12-00

●JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Server（適用OS： Windows Server 2012，Windows Server 2016）

P-2A2C-CXC4 JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Server 12-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A2C-FXC4 JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Server 12-00

P-CC2A2C-AJCL JP1/Performance Management - Base 12-00

これらの製品には，他社からライセンスを受けて開発した部分が含まれています。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，Cosminexus，HiRDB，JP1，OpenTP1，uCosminexusは，（株）日立製作所の商標または登録商標です。

IBMは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM，AIXは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM， DB2は，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM，WebSphereは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Itaniumは，アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation の商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびHyper-Vは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびOutlookは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Exchange Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

ODBCは，米国Microsoft Corporationが提唱するデータベースアクセス機構です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

すべてのSPARC商標は，米国SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標がついた製品は，米国Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。

SQL Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

製品名

Exchange ServerまたはExchange

Microsoft(R) Exchange Server

Hyper-V

Microsoft(R) Hyper-V(TM) 1.0

Microsoft(R) Hyper-V(TM) 2.0

Internet Explorer

Windows(R) Internet Explorer(R)

Outlook

Microsoft(R) Outlook(R)

Windows Server 2012

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard

Windows Server 2012 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

Windows Server 2016

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard

WSFC

Windows Server(R) Failover Cluster

Windows Server 2012およびWindows Server 2016を総称してWindowsとすることがあります。

発行

2019年1月 3021-3-D89

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2019, Hitachi, Ltd.

All Rights Reserved. Copyright (C) 2019, NEC Corporation.

奥付

マニュアル発行元

株式会社 日立製作所

〒100‒8280　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

変更内容

変更内容（3021-3-D89）　JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Server 12-00

追加・変更内容

変更個所

次のOSをサポートするOSから削除した。

PFM - ManagerおよびPFM - Web Console

Windows Server 2008 R2

AIX V6.1

AIX V6.2

AIX V7.2

PFM - Base

Windows Server 2008 R2

AIX V6.1

Solaris 10 (SPARC)

PFM - Agent for Exchange Server

Windows Server 2008 R2

−

監視対象プログラムからExchange Server 2007を削除した。

−

次のOSをサポートした。

Windows Server 2016

3.2.1

Exchange Server 2010 SP3およびExchange Server 2016に対応した。

3.2.4(1)

共通メッセージログの説明を変更した。

3.4.4，4.3.4(2)(j)，8.3.2(1)

（凡例）

−：該当なし

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Serverの機能や収集レコードなどについて説明したものです。

対象読者

このマニュアルは，次の方を対象としています。

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Serverの機能および収集レコードについて知りたい方

JP1/Performance Managementを使用したシステムを構築，運用して，Microsoft(R) Exchange Serverのパフォーマンスデータを収集したい方

また，Microsoft(R) Exchange Serverについて熟知していることを前提としています。

なお，JP1/Performance Managementを使用したシステムの構築，運用方法については，次のマニュアルもあわせてご使用ください。

JP1/Performance Management 設計・構築ガイド

JP1/Performance Management 運用ガイド

JP1/Performance Management リファレンス

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す編から構成されています。なお，このマニュアルは各OS（Operating System）に共通のマニュアルです。OSごとに差異がある場合は，本文中でそのつど内容を書き分けています。

第1編　概要編

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Serverの概要について説明しています。

第2編　構築・運用編

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Serverのインストールとセットアップおよびクラスタシステムでの運用について説明しています。

第3編　リファレンス編

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Serverの監視テンプレート，収集レコードおよびメッセージについて説明しています。

第4編　トラブルシューティング編

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Serverでトラブルが発生したときの対処方法について説明しています。

読書手順

このマニュアルは，利用目的に合わせて編を選択して読むことができます。利用目的別にお読みいただくことをお勧めします。

マニュアルを読む目的

記述個所

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Serverの特長を知りたい。

第1編

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Serverの機能概要を知りたい。

第1編

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Serverの導入時の作業を知りたい。

第2編

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Serverの監視テンプレートについて知りたい。

第3編

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Serverの収集レコードについて知りたい。

第3編

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Serverのメッセージについて知りたい。

第3編

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Serverでトラブルが発生したときの対処方法について知りたい。

第4編

このマニュアルで使用する書式

このマニュアルで使用する書式を次に示します。

書式

説明

文字列

可変の値を示します。

（例）日付はYYYYMMDDの形式で指定します。

［　］

ウィンドウ，ダイアログボックス，タブ，メニュー，ボタンなどの画面上の要素名を示します。

［　］−［　］

メニューを連続して選択することを示します。

（例）　［ファイル］−［新規作成］を選択します。

上記の例では，［ファイル］メニュー内の［新規作成］を選択することを示します。

第1編　概要編

1　PFM - Agent for Exchange Serverの概要

この章では，PFM - Agent for Exchange Serverの概要について説明します。

1.1　PFM - Agent for Exchange Serverの特長

PFM - Agent for Exchange Serverは，Exchange Serverのパフォーマンスを監視するために，パフォーマンスデータを収集および管理するプログラムです。

PFM - Agent for Exchange Serverの特長を次に示します。

Exchange Serverの稼働状況を分析できる

監視対象のExchange Serverのメッセージ転送状況や，データの送受信状況などのパフォーマンスデータをPFM - Agent for Exchange Serverで収集および集計し，その傾向や推移を図示することで，Exchange Serverの稼働状況の分析が容易にできます。

Exchange Serverの運用上の問題点を早期に発見し，原因を調査する資料を提供できる

監視対象のExchange Serverで，システムリソースが不足するなどのパフォーマンスの低下が発生した場合，Eメールなどを使ってユーザーに通知することで，問題点を早期に発見できます。また，その問題点に関連する情報を図示することで，原因を調査する資料を提供できます。

PFM - Agent for Exchange Serverを使用するには，PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleが必要です。

PFM - Agent for Exchange Serverについて次に説明します。

1.1.1　Exchange Serverのパフォーマンスデータを収集できます

PFM - Agent for Exchange Serverを使用すると，Exchange Serverのシステムリソースなどのパフォーマンスデータが収集できます。

PFM - Agent for Exchange Serverでは，パフォーマンスデータは，次のように利用できます。

Exchange Serverの稼働状況をグラフィカルに表示する

パフォーマンスデータは，PFM - Web Consoleを使用して，「レポート」と呼ばれるグラフィカルな形式に加工し，表示できます。レポートによって，Exchange Serverの稼働状況がよりわかりやすく分析できるようになります。

レポートには，次の種類があります。

リアルタイムレポート

監視しているExchange Serverの現在の状況を示すレポートです。主に，システムの現在の状態や問題点を確認するために使用します。リアルタイムレポートの表示には，収集した時点のパフォーマンスデータが直接使用されます。

履歴レポート

監視しているExchange Serverの最近から現在までの状況を示すレポートです。主に，システムの傾向を分析するために使用します。履歴レポートの表示には，PFM - Agent for Exchange Serverのデータベースに格納されたパフォーマンスデータが使用されます。

問題が起こったかどうかの判定条件として使用する

収集されたパフォーマンスデータの値が何らかの異常を示した場合，ユーザーに通知するなどの処置を取るように設定できます。

1.1.2　パフォーマンスデータの性質に応じた方法で収集できます

パフォーマンスデータは，「レコード」の形式で収集されます。各レコードは，「フィールド」と呼ばれるさらに細かい単位に分けられます。レコードおよびフィールドの総称を「データモデル」と呼びます。

レコードは，性質によって2つのレコードタイプに分けられます。どのレコードタイプでどのパフォーマンスデータが収集されるかは，PFM - Agent for Exchange Serverで定義されています。ユーザーは，PFM - Web Consoleを使用して，どのパフォーマンスデータのレコードを収集するか選択します。

PFM - Agent for Exchange Serverのレコードタイプを次に示します。

Product Intervalレコードタイプ（以降，PIレコードタイプと省略します）

PIレコードタイプのレコードには，1分ごとのプロセス数など，ある一定の時間（インターバル）ごとのパフォーマンスデータが収集されます。PIレコードタイプは，時間の経過に伴うシステムの状態の変化や傾向を分析したい場合に使用します。

Product Detailレコードタイプ（以降，PDレコードタイプと省略します）

PDレコードタイプのレコードには，現在起動しているプロセスの詳細情報など，ある時点でのシステムの状態を示すパフォーマンスデータが収集されます。PDレコードタイプは，ある時点でのシステムの状態を知りたい場合に使用します。

各レコードについては，「6.　レコード」を参照してください。

1.1.3　パフォーマンスデータを保存できます

収集したパフォーマンスデータを，PFM - Agent for Exchange Serverの「Storeデータベース」と呼ばれるデータベースに格納することで，現在までのパフォーマンスデータを保存し，Exchange Serverの稼働状況について，過去から現在までの傾向を分析できます。傾向を分析するためには，履歴レポートを使用します。

ユーザーは，PFM - Web Consoleを使用して，どのパフォーマンスデータのレコードをStoreデータベースに格納するか選択します。PFM - Web Consoleでのレコードの選択方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

1.1.4　Exchange Serverの運用上の問題点を通知できます

PFM - Agent for Exchange Serverで収集したパフォーマンスデータは，Exchange Serverのパフォーマンスをレポートとして表示するのに利用できるだけでなく，Exchange Serverを運用していて問題が起こったり，障害が発生したりした場合にユーザーに警告することもできます。

例えば，システムリソースの空きが10%を下回った場合，ユーザーにEメールで通知するとします。このように運用するために，「システムリソースの空きが10%未満」を異常条件のしきい値として，そのしきい値に達した場合，Eメールをユーザーに送信するように設定します。しきい値に達した場合に取る動作を「アクション」と呼びます。アクションには，次の種類があります。

Eメールの送信

コマンドの実行

SNMPトラップの発行

イベントの発行

しきい値やアクションを定義したものを「アラーム」と呼びます。1つ以上のアラームを1つのテーブルにまとめたものを「アラームテーブル」と呼びます。アラームテーブルを定義したあと，PFM - Agent for Exchange Serverと関連づけます。アラームテーブルとPFM - Agent for Exchange Serverとを関連づけることを「バインド」と呼びます。バインドすると，PFM - Agent for Exchange Serverによって収集されているパフォーマンスデータが，アラームで定義したしきい値に達した場合，ユーザーに通知できるようになります。

このように，アラームおよびアクションを定義することで，Exchange Serverの運用上の問題を早期に発見し，対処できます。

アラームおよびアクションの設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，アラームの定義と操作について説明している章を参照してください。

1.1.5　アラームおよびレポートが容易に定義できます

PFM - Agent for Exchange Serverでは，「監視テンプレート」と呼ばれる，必要な情報があらかじめ定義されたレポートおよびアラームを提供しています。この監視テンプレートを使用することで，複雑な定義をしなくてもExchange Serverの運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。監視テンプレートは，ユーザーの環境に合わせてカスタマイズすることもできます。監視テンプレートの使用方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働分析のためのレポートの作成またはアラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。また，監視テンプレートの詳細については，「5.　監視テンプレート」を参照してください。

1.1.6　クラスタシステムで運用できます

クラスタシステムは，システムに障害が発生した場合にも継続して業務を運用できる，信頼性の高い構成です。システムに障害が発生した場合でも24時間稼働とPerformance Managementによる24時間監視ができます。

クラスタシステムでホストに障害が発生した場合の運用例を次の図に示します。

図1‒1　クラスタシステムの運用例

同じ設定の環境を2つ構築し，通常運用する方を「実行系ノード」，障害発生時に使う方を「待機系ノード」として定義しておきます。

クラスタシステムでのPerformance Managementの運用の詳細については，「4.　クラスタシステムでの運用」を参照してください。

1.1.7　DAG（Database Availability Group）で運用できます

Exchange Server 2010から新たに導入されたDAGは，最小2台，最大16台のメールボックスサーバとDAG監視サーバで構成される高可用構成です。

障害が発生した場合に継続して業務を運用でき，Performance Managementによる24時間稼働，および24時間監視ができます。

DAGに障害が発生した場合や，管理者による切り替えの運用例を次の図に示します。

図1‒2　DAGに障害が発生した場合や，管理者による切り替えの運用例

メールボックスDB（データベース）

メールボックスサーバが管理する情報をメールボックスDBと言います。

メールボックスDBは，ほかの複数のメールボックスサーバへコピーを設定できます。

メールボックスDBが稼働中の状態を「アクティブ」と言います。

Exchange管理コンソール画面では「マウント済み」と表示されます。

メールボックスDBが待機中の状態を「パッシブ」と言います。

Exchange管理コンソール画面では「正常」と表示されます。

フェールオーバー

DAG監視サーバが，サーバレベルの障害やデータベースレベルの障害を検知し，メールボックスDBを切り替えることを「フェールオーバー」と言います。

フェールオーバーは自動的かつ瞬時に行われ，管理者による対応は不要です。

データベースレベルの障害検知機能は，Exchange Server 2010から導入されました。

フェールオーバー発生時には，Exchange管理コンソールの画面上で，正常（パッシブ）状態のメールボックスDBが，マウント済（アクティブ）状態に切り替わります。

なお，フェールオーバーの原因がネットワーク障害や電源障害などの場合は，そのサーバのレポート表示ができなくなります。

スイッチオーバー

メールボックスDBの手動切替を「スイッチオーバー」と言います。

スイッチオーバーの際には，アクティブにするメールボックスDBを指定できます。

サーバ単位のスイッチオーバー

サーバメンテナンスなどの場合は，サーバ内すべてのメールボックスDBに対して，一括してスイッチオーバーを行うことができます。

PFM - Agentのインストール対象

DAGの構成では全メールボックスサーバが稼働状態になりますので，監視対象すべてに，PFM - Agentのインストールを行ってください。

インストール，セットアップ，運用は，通常構成に準じます。詳細については，「第2編 構築・運用編」を参照してください。

DAG構成について

DAGはメールボックスサーバ専用の高可用構成であり，その他の役割サーバでは構成できません。クライアントアクセス，ハブトランスポート，エッジトランスポート，これらの役割を複数サーバによる高可用構成にした場合は，全サーバが稼働状態になりますので，監視対象すべてにPFM - Agentのインストールを行ってください。

2　パフォーマンス監視

この章では，PFM - Agent for Exchange Serverによるパフォーマンス監視について説明します。

2.1　パフォーマンス監視について

パフォーマンスデータの収集方法と管理方法は，パフォーマンスデータが格納されるレコードのレコードタイプによって異なります。PFM - Agent for Exchange Serverのレコードは，次の2つのレコードタイプに分けられます。

PIレコードタイプ

PDレコードタイプ

パフォーマンスデータの収集方法と管理方法を次に示します。

パフォーマンスデータの収集方法

パフォーマンスデータの収集方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Management の機能について説明している章を参照してください。

収集されるパフォーマンスデータの値については，「6.　レコード」を参照してください。

パフォーマンスデータの管理方法

パフォーマンスデータの管理方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

PFM - Agentで収集および管理されているレコードのうち，どのパフォーマンスデータを利用するかは，PFM - Web Consoleで選択します。選択方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

システムを安定稼働させるためには，パフォーマンスを監視してシステムの状態を把握することが重要です。ここでは，PFM - Agent for Exchange Serverを用いたパフォーマンス監視の目的を紹介します。

2.1.1　パフォーマンス監視の目的

パフォーマンスを監視することは，Exchange Serverのシステム環境の構築や管理で重要な作業です。

PFM - Agent for Exchange Server を用いたパフォーマンス監視は，主に次の目的で使用できます。

Exchange Serverのシステムが正常に運用されているかどうかを監視する稼働状況監視

Exchange Serverのシステムが十分なサービスを提供しているかどうかを監視する性能情報監視

Exchange Serverのシステムを運用する場合，Exchange Serverのシステムを構成する要素が正しく稼働しているか，または，Exchange Serverのシステムが十分な性能のサービスを提供しているかどうかを確認することは，大変重要なことです。

このように，Exchange Serverのシステムを安定稼働させるには，PFM - Agent for Exchange Serverを用いて正しくパフォーマンスを監視することが重要です。

ここでは，PFM - Agent for Exchange Serverを用いてパフォーマンスを監視し，Exchange Serverのシステムを安定稼働させる方法について紹介します。

パフォーマンスの監視方法について，例を挙げて紹介しますが，しきい値はあくまで参考値です。具体的なしきい値については，ベースラインを測定し決定してください。

また，具体的な設定項目については，Exchange Serverのシステムの運用形態に合わせて検討してください。

2.1.2　ベースラインの選定

ベースラインの選定とは，システム運用で問題なしと想定されるラインをパフォーマンス測定結果から選定する作業です。

PFM製品では，ベースラインの値をしきい値とすることでシステムの運用監視をします。ベースラインの選定はしきい値を決定し，パフォーマンスを監視する上での重要な作業となります。

なお，ベースラインの選定では，次の注意事項を考慮してください。

運用環境の高負荷テスト時など，ピーク時の状態を測定することをお勧めします。

システム構成によってしきい値が大きく異なるため，システムリソースや運用環境を変更する場合は，再度ベースラインを測定することをお勧めします。

2.2　監視テンプレートについて

Performance Managementでは，アラームとレポートを定義する場合，次の方法があります。

PFM - Agentで定義されているアラームやレポートをそのまま使用する

PFM - Agentで定義されているアラームやレポートをコピーしてカスタマイズする

ウィザードを使用して新規に定義する

PFM - Agentで用意されているアラームやレポートを「監視テンプレート」と呼びます。監視テンプレートのレポートとアラームは，必要な情報があらかじめ定義されているので，コピーしてそのまま使用したり，ユーザーの環境に合わせてカスタマイズしたりできます。そのため，ウィザードを使用して新規に定義をしなくても，監視対象の運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。

PFM - Agent for Exchange Serverで定義されている監視テンプレートのアラームとレポートの設定内容については，「5.　監視テンプレート」を参照してください。監視テンプレートの使用方法の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働分析のためのレポートの作成およびアラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。

重要

監視テンプレートのアラームに設定されているしきい値は参考例です。監視テンプレートのアラームを使用する場合は，コピーして，環境やOSに合わせて適切なしきい値を設定してください。

2.3　パフォーマンス監視の例

ここでは，PFM - Agent for Exchange Serverによるパフォーマンス監視の例について説明します。

2.3.1　稼働状況監視の例

ここでは，稼働状況監視の設定例を紹介します。

(1)　ディスク空き容量

必要なディスク空き容量があるかを監視するレコードとフィールド，および異常時の対処方法を次に示します。

表2‒1　ディスク空き容量を監視する設定例

使用レコード

使用フィールド

異常値

PI_LDP

% Free Space

15以下

対処方法

ホスト内のデータについて移動，退避，削除などの対応を行い，空き容量を確保してください。

(2)　CPU負荷

CPU負荷を監視するレコードとフィールド，および異常時の対処方法を次に示します。

表2‒2　CPU負荷を監視する設定例

使用レコード

使用フィールド

異常値

PI_SYSP

Processor Queue Length

3以上

対処方法

CPUボトルネックを示しています。プロセッサーを追加するか，システム上の作業負荷を軽減してください。

2.3.2　性能情報監視の例

ここでは，性能情報監視の設定例を紹介します。

(1)　未処理の送信済みメッセージ

未処理の送信済みメッセージがあるかを監視するレコードとフィールド，および異常時の対処方法を次に示します。

表2‒3　未処理の送信済みメッセージを監視する設定例

使用レコード

使用フィールド

異常値

PI_MQ

Public Send Queue Size

20以上

PI_MQ

Private Send Queue Size

50以上

対処方法

各役割サーバの設定と正常動作を確認してください。

注意

Exchange Server 2013以降では設定例の性能データは取得できません。

(2)　処理中のメッセージ

処理中のメッセージがあるかを監視するレコードとフィールド，および異常時の対処方法を次に示します。

表2‒4　処理中のメッセージ監視する設定例

使用レコード

使用フィールド

異常値

PI_MTQA

Active Mailbox Queue Length

250以下

PI_MTQA

Private Send Queue Size

100以上

対処方法

各役割サーバの設定と正常動作を確認してください。

第2編　構築・運用編

3　インストールとセットアップ

この章では，PFM - Agent for Exchange Serverのインストールおよびセットアップ方法について説明します。Performance Managementシステム全体のインストールおよびセットアップ方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Windows用のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

3.1　インストールとセットアップの流れ

PFM - Agent for Exchange Serverをインストールおよびセットアップする流れを説明します。

図3‒1　インストールとセットアップの流れ

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleのインストール方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

なお，ユーザー入力を必要とするセットアップコマンドは，対話形式で実行するか非対話形式で実行するかを選択できます。

対話形式で実行する場合は，コマンドの指示に従ってユーザーが値を入力する必要があります。

非対話形式で実行する場合は，コマンド実行中に必要となる入力作業をオプション指定や定義ファイルで代替するため，ユーザー入力が不要になります。また，バッチ処理やリモート実行によってセットアップ作業を自動化できるため，管理者の負担や運用コストを低減できます。

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

3.2　インストールの前に確認すること

ここでは，PFM - Agent for Exchange Serverをインストールおよびセットアップする前に確認することについて説明します。

3.2.1　前提OS

PFM - Agent for Exchange Serverが動作するOSを次に示します。

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

重要

PFM - Agent for Exchange Serverは上記以外のOSにも正常にインストールできる場合がありますが，適用OS上以外での動作は保証されませんのでご注意ください。

3.2.2　ネットワーク環境の設定

Performance Managementが動作するためのネットワーク環境について説明します。

(1)　IPアドレスの設定

PFM - Agentのホストは，ホスト名でIPアドレスを解決できる環境を設定してください。IPアドレスを解決できない環境では，PFM - Agentは起動できません。

監視ホスト名（Performance Managementシステムのホスト名として使用する名前）には，実ホスト名またはエイリアス名を使用できます。

監視ホスト名に実ホスト名を使用している場合

Windowsシステムではhostnameコマンド，UNIXシステムではuname -nコマンドを実行して確認したホスト名で，IPアドレスを解決できるように環境を設定してください。なお，UNIXシステムでは，hostnameコマンドで取得するホスト名を使用することもできます。

監視ホスト名にエイリアス名を使用している場合

設定しているエイリアス名でIPアドレスを解決できるように環境を設定してください。

監視ホスト名の設定については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ホスト名とIPアドレスは，次のどれかの方法で設定してください。

Performance Managementのホスト情報設定ファイル（jpchostsファイル）

hostsファイル

DNS

重要

Performance Managementは，DNS環境でも運用できますが，FQDN形式のホスト名には対応していません。このため，監視ホスト名は，ドメイン名を除いて指定してください。

複数のLAN環境で使用する場合は，jpchostsファイルでIPアドレスを設定してください。詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

Performance Managementは，DHCPによる動的なIPアドレスが割り振られているホスト上では運用できません。Performance Managementを導入するすべてのホストに，固定のIPアドレスを設定してください。

(2)　ポート番号の設定

Performance Managementプログラムのサービスは，デフォルトで次の表に示すポート番号が割り当てられています。これ以外のサービスまたはプログラムに対しては，サービスを起動するたびに，そのときシステムで使用されていないポート番号が自動的に割り当てられます。また，ファイアウォール環境で，Performance Managementを使用するときは，ポート番号を固定してください。ポート番号の固定の手順は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

表3‒1　デフォルトのポート番号とPerformance Managementプログラムのサービス（Windowsの場合）

サービス説明

サービス名

パラメーター

ポート番号

備考

サービス構成情報管理機能

Name Server

jp1pcnsvr

22285

PFM - ManagerのName Serverサービスで使用されるポート番号。Performance Managementのすべてのホストで設定される。

サービス状態管理機能

Status Server

jp1pcstatsvr

22350

PFM - ManagerおよびPFM - BaseのStatus Serverサービスで使用されるポート番号。

PFM - ManagerおよびPFM - Baseがインストールされているホストで設定される。

JP1/SLM連携機能

JP1/ITSLM

−

20905

JP1/SLMで設定されるポート番号。

（凡例）

−：なし

これらのPFM - Agentが使用するポート番号で通信できるように，ネットワークを設定してください。

3.2.3　インストールに必要なOSユーザー権限

PFM - Agent for Exchange Serverをインストールするときは，必ずAdministrators権限を持つアカウントで実行してください。

3.2.4　前提プログラム

ここでは，PFM - Agent for Exchange Serverをインストールする場合に必要な前提プログラムを説明します。プログラムの構成図を次に示します。

同一ホストにすべてのPerformance Managementのプログラムをインストールする場合のシステム構成例

図3‒2　同一ホストにインストールする場合のシステム構成例

PFM - Manager，PFM - Web Console，およびPFM - Agentを異なるホストにインストールする場合のシステム構成例

図3‒3　異なるホストにインストールする場合のシステム構成例

(1)　監視対象プログラム

PFM - Agent for Exchange Serverの監視対象プログラムを次に示します。

Exchange Server 2016

Exchange Server 2013 SP1

Exchange Server 2010 SP3

(2)　Performance Managementプログラム

監視エージェントには，PFM - AgentとPFM - Baseをインストールします。PFM - BaseはPFM - Agentの前提プログラムです。同一ホストにほかのPFM - AgentやPFM - RMをインストールする場合でも，PFM - Baseは1つだけでかまいません。

ただし，PFM - ManagerとPFM - Agentを同一ホストにインストールする場合，PFM - Baseをインストールする必要はありません。

なお，PFM - ManagerまたはPFM - BaseをPFM - Agentのホストに導入する場合は，バージョンが11-00のものを導入してください。Performance Managementプログラムを導入するホストとバージョンの関係については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録に記載されているバージョン互換について説明している章を参照してください。

3.2.5　クラスタシステムでのインストールとセットアップについて

クラスタシステムでのインストールとセットアップは，前提となるネットワーク環境やプログラム構成が，通常の構成のセットアップとは異なります。また，実行系ノードと待機系ノードでの作業が必要になります。詳細については，「4.　クラスタシステムでの運用」を参照してください。

3.2.6　障害発生時の資料採取の準備

トラブルが発生した場合にメモリーダンプやユーザーモードプロセスダンプなどが必要になることがあります。トラブル発生時にこれらのダンプを採取する場合は，あらかじめメモリーダンプやユーザーモードプロセスダンプが出力されるように設定してください。

(1)　メモリーダンプの出力設定

［コントロールパネル］から［システム］をダブルクリックする。

［詳細設定］ページの［起動と回復］の［設定］ボタンをクリックする。

［デバッグ情報の書き込み］で，［完全メモリダンプ］を選択し，出力先のファイルを指定する。

注意

メモリーダンプのサイズは，実メモリーのサイズによって異なります。搭載している物理メモリーが大きいと，メモリーダンプのサイズも大きくなります。メモリーダンプを採取できるだけのディスク領域を確保してください。詳細は，OS付属のドキュメントを参照してください。

(2)　ユーザーモードプロセスダンプの出力設定

次のレジストリを設定することによって，アプリケーションプログラムの異常終了時，即座に調査資料のユーザーモードプロセスダンプを取得できます。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows¥Windows Error Reporting¥LocalDumps

このレジストリキーに，次のレジストリ値を設定します。

DumpFolder : REG_EXPAND_SZ ダンプ出力先のフォルダ名

（出力先フォルダには書き込み権限が必要です）

DumpCount : REG_DWORD 保存するダンプの数

DumpType : REG_DWORD 2

注意

レジストリを設定することで，JP1だけでなくほかのアプリケーションプログラムでもユーザーモードプロセスダンプが出力されるようになります。ユーザーモードプロセスダンプの出力を設定する場合はこの点をご注意ください。

ユーザーモードプロセスダンプが出力されると，その分ディスク容量が圧迫されます。ユーザーモードプロセスダンプが出力されるように設定する場合は，十分なディスク領域が確保されているダンプ出力先フォルダを設定してください。

3.2.7　インストール前の注意事項

ここでは，Performance Managementをインストールおよびセットアップするときの注意事項を説明します。

(1)　環境変数に関する注意事項

Performance ManagementではJPC_HOSTNAMEを環境変数として使用しているため，ユーザー独自に環境変数として設定しないでください。設定した場合は，Performance Managementが正しく動作しません。

(2)　同一ホストにPerformance Managementプログラムを複数インストール，セットアップするときの注意事項

Performance Managementは，同一ホストにPFM - Manager，PFM - Web Console，およびPFM - Agentをインストールすることもできます。その場合の注意事項を次に示します。

PFM - ManagerとPFM - Agentを同一ホストにインストールする場合，PFM - Baseは不要です。この場合，PFM - Agentの前提プログラムはPFM - Managerになるため，PFM - Managerをインストールしてから PFM - Agentをインストールしてください。

PFM - BaseとPFM - Managerは同一ホストにインストールできません。PFM - BaseとPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Managerをインストールする場合は，PFM - Web Console以外のすべてのPerformance ManagementプログラムをアンインストールしたあとにPFM - Manager → PFM - Agentの順でインストールしてください。また，PFM - Manager とPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Baseをインストールする場合も同様に，PFM - Web Console以外のすべてのPerformance ManagementプログラムをアンインストールしたあとにPFM - Base → PFM - Agentの順でインストールしてください。

PFM - ManagerがインストールされているホストにPFM - Agentをインストールすると，接続先PFM - ManagerはローカルホストのPFM - Managerとなります。この場合，接続先PFM - ManagerをリモートホストのPFM - Managerに変更できません。リモートホストのPFM - Managerに接続したい場合は，インストールするホストにPFM - Managerがインストールされていないことを確認してください。

PFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Managerをインストールすると，PFM - Agentの接続先PFM - Managerは自ホスト名に設定し直されます。共通メッセージログに設定結果が出力されています。結果を確認してください。

PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，PFM - Agentをインストールする場合は，ブラウザの画面をすべて閉じてからインストールを実施してください。

Performance Managementプログラムを新規にインストールした場合は，ステータス管理機能がデフォルトで有効になります。ただし，07-50から08-00以降にバージョンアップインストールした場合は，ステータス管理機能の設定状態はバージョンアップ前のままとなります。ステータス管理機能の設定を変更する場合は，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

ポイント

システムの性能や信頼性を向上させるため，PFM - Manager，PFM - Web Console，およびPFM - Agentはそれぞれ別のホストで運用することをお勧めします。

(3)　バージョンアップの注意事項

Performance Managementプログラムをバージョンアップする場合の注意事項については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップの章にある，バージョンアップの注意事項について説明している個所を参照してください。

PFM - Agent for Exchange Serverをバージョンアップする場合の注意事項については，「付録G バージョンアップ手順とバージョンアップ時の注意事項」を参照してください。

なお，バージョンアップについての詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録を参照してください。

(4)　その他の注意事項

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままインストールした場合，システムの再起動を促すメッセージが表示されることがあります。この場合は，メッセージに従ってシステムを再起動し，インストールを完了させてください。

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままの状態，ディスク容量が不足している状態，またはディレクトリ権限がない状態でインストールした場合，ファイルの展開に失敗することがあります。Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラムが起動している場合はすべて停止してからインストールし直してください。ディスク容量不足やディレクトリ権限不足が問題である場合は，問題を解決したあとでインストールし直してください。

Performance Managementのプログラムをインストールする場合，次に示すセキュリティ関連プログラムがインストールされていないかどうか確認してください。インストールされている場合，次の説明に従って対処してください。

セキュリティ監視プログラム

セキュリティ監視プログラムを停止するかまたは設定を変更して，Performance Managementのプログラムのインストールを妨げないようにしてください。

ウィルス検出プログラム

ウィルス検出プログラムを停止してからPerformance Managementのプログラムをインストールすることを推奨します。

Performance Managementのプログラムのインストール中にウィルス検出プログラムが稼働している場合，インストールの速度が低下したり，インストールが実行できなかったり，または正しくインストールできなかったりすることがあります。

プロセス監視プログラム

プロセス監視プログラムを停止するかまたは設定を変更して，Performance Managementのサービスまたはプロセス，および共通コンポーネントのサービスまたはプロセスを監視しないようにしてください。

Performance Managementのプログラムのインストール中に，プロセス監視プログラムによって，これらのサービスまたはプロセスが起動されたり停止されたりすると，インストールに失敗することがあります。

PFM - Agent for Exchange Serverをインストール後，PFM - Agentホストの再起動を実行しなかった場合は，再起動をする前まではPFM - Agent for Exchange Serverをアンインストールしないでください。

PFM - Agent for Exchange Serverをインストールする前に，TCP/IPの設定を行ってください。

パフォーマンスモニターで，"logical disk parameters"の表示が不可能な場合は，DOSプロンプト画面より"diskperf -y"を実行しホストを再起動してください。

NNMと連携している環境にインストールする場合，NNM連携機能およびovwを停止してからインストールしてください。NNM連携機能については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，NNM連携について説明している章を参照してください。NNMの環境変数とコマンドについてはマニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド」またはHP NNMのマニュアルを参照してください。

3.3　インストール

ここでは，PFM - Agent for Exchange Serverのプログラムをインストールする順序と提供媒体からプログラムをインストールする手順を説明します。

3.3.1　プログラムのインストール順序

まず，PFM - Baseをインストールし，次にPFM - Agentをインストールします。PFM - BaseがインストールされていないホストにPFM - Agentをインストールすることはできません。

なお，PFM - Managerと同一ホストにPFM - Agentをインストールする場合は，PFM - Manager，PFM - Agentの順でインストールしてください。また，Storeデータベースのバージョン1.0からバージョン2.0にバージョンアップする場合，PFM - AgentとPFM - ManagerまたはPFM - Baseのインストール順序によって，セットアップ方法が異なります。Storeバージョン2.0のセットアップ方法については，「3.7.2　Storeバージョン2.0への移行」を参照してください。

同一ホストに複数のPFM - Agentをインストールする場合，PFM - Agent相互のインストール順序は問いません。

図3‒4　プログラムのインストール順序

3.3.2　インストール手順

WindowsホストにPerformance Managementプログラムをインストールするには，提供媒体を使用する方法と，JP1/NETM/DMを使用してリモートインストールする方法があります。JP1/NETM/DMを使用する方法については，マニュアル「JP1/NETM/DM 運用ガイド1（Windows(R)用）」を参照してください。

重要

OSのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合は，インストール中にユーザーアカウント制御のダイアログが表示されることがあります。ダイアログが表示された場合は，［続行］ボタンをクリックしてインストールを続行してください。［キャンセル］ボタンをクリックした場合は，インストールが中止されます。

提供媒体を使用する場合のインストール手順を説明します。

PFM - Agent for Exchange Serverプログラムをインストールするホストに，Administrators権限でログインする。

ローカルホストでPerformance Managementのプログラムのサービスが起動されていないか確認する。起動されている場合は，すべて停止する。

サービス情報を表示して，サービスが起動されていないか確認してください。サービス情報の表示方法およびサービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

ほかに起動中のアプリケーションプログラムがあれば，すべて終了する。

提供媒体を該当するドライブに入れる。

監視対象のExchange Serverが存在するホストでPFM - Agent for Exchange Serverの媒体のPFMAGY.msiファイルを開いて，起動したインストーラーの指示に従ってインストールを進める。

PFM - ManagerまたはPFM - Baseのインストール時に設定された次の項目が表示され，確認できます。

ユーザー情報

インストール先フォルダ

プログラムフォルダ

PFM - Agentホストを再起動するか，またはPFM - AgentホストにてPFM関連の全サービスを起動する。

3.4　セットアップ

ここでは，PFM - Agent for Exchange Serverを運用するための，セットアップについて説明します。

[図データ]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

3.4.1　言語環境の設定

Windowsは言語環境を設定する個所が複数ありますが，設定はすべて統一しておく必要があります。

言語環境の設定手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の言語環境の設定について説明している個所を参照してください。

3.4.2　PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleへのPFM - Agent for Exchange Serverの登録

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleを使ってPFM - Agentを一元管理するために，PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleにPFM - Agent for Exchange Serverを登録する必要があります。

PFM - Managerのバージョンが08-50以降の場合，登録は自動でされるため，ここで説明する手順は不要です。

ただし，PFM - Managerよりリリース時期が新しいPFM - Agentについては手動登録が必要になる場合があります。手動登録の要否については，PFM - Managerのリリースノートを参照してください。なお，PFM - Agent for Exchange Serverのデータモデルのバージョンについては，「付録H　バージョン互換」を参照してください。

PFM - Agentの登録の流れを次に示します。

図3‒5　PFM - Agentの登録の流れ

重要

PFM - Agent for Exchange Serverの情報を登録する作業では，PFM - Web Consoleの［レポート階層］タブおよび［アラーム階層］タブに「Exchange」という名前のフォルダが作成されます。すでに「Exchange」という名前のフォルダまたはファイルがある場合には，名前を変更してから作業を始めてください。

すでにPFM - Agent for Exchange Serverの情報が登録されているPerformance Managementシステムに，新たに同じバージョンのPFM - Agent for Exchange Serverを追加した場合，PFM - Agentの登録は必要ありません。

バージョンが異なるPFM - Agent for Exchange Serverを，異なるホストにインストールする場合，古いバージョン，新しいバージョンの順でセットアップしてください。

PFM - Managerと同じホストにPFM - Agentをインストールした場合，jpcconf agent setupコマンドが自動的に実行されます。共通メッセージログに「KAVE05908-I エージェント追加セットアップは正常に終了しました」と出力されるので，結果を確認してください。コマンドが正しく実行されていない場合は，コマンドを実行し直してください。コマンドの実行方法については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(1)　PFM - Agent for Exchange Serverのセットアップファイルをコピーする

PFM - Agent for Exchange ServerをインストールしたホストにあるセットアップファイルをPFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleをインストールしたホストにコピーします。手順を次に示します。

PFM - Web Consoleが起動されている場合は，停止する。

PFM - Agent のセットアップファイルをバイナリーモードでコピーする。

ファイルが格納されている場所およびファイルをコピーする場所を次の表に示します。

表3‒2　コピーするセットアップファイル

コピー先

PFM - Agent の

セットアップファイル

PFMプログラム名

OS

コピー先フォルダ

PFM - Manager

Windows

PFM - Managerのインストール先フォルダ¥setup¥

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtyw.EXE

UNIX

/opt/jp1pc/setup/

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtyu.Z

PFM - Web Console

Windows

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥setup¥

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtyw.EXE

UNIX

/opt/jp1pcwebcon/setup/

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtyu.Z

(2)　PFM - Managerホストでセットアップコマンドを実行する

PFM - ManagerでPFM - Agent for Exchange Serverをセットアップするための次のコマンドを実行します。

jpcconf agent setup -key Exchange

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf agent setupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf agent setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

重要

コマンドを実行するローカルホストのPerformance Managementのプログラムおよびサービスが完全に停止していない状態でjpcconf agent setupコマンドを実行した場合，エラーが発生することがあります。その場合は，Performance Managementのプログラムおよびサービスが完全に停止したことを確認したあと，再度jpcconf agent setupコマンドを実行してください。

PFM - ManagerホストにあるPFM - Agentのセットアップファイルは，この作業が終了したあと，削除してもかまいません。

(3)　PFM - Web Consoleホストでセットアップコマンドを実行する

PFM - Web ConsoleでPFM - Agent for Exchange Serverをセットアップするための次のコマンドを実行します。

jpcwagtsetup

PFM - Web ConsoleホストにあるPFM - Agentのセットアップファイルは，この作業が終了したあと削除してもかまいません。

3.4.3　ネットワークの設定[図データ]

Performance Managementを使用するネットワーク構成に応じて，変更する場合に必要な設定です。

ネットワークの設定では次の2つの項目を設定できます。

IPアドレスを設定する

Performance Managementを複数のLANに接続されたネットワークで使用するときに設定します。複数のIPアドレスを設定するには，jpchostsファイルにホスト名とIPアドレスを定義します。設定したjpchostsファイルはPerformance Managementシステム全体で統一させてください。

詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号を設定する

Performance Managementが使用するポート番号を設定できます。運用での混乱を避けるため，ポート番号とサービス名は，Performance Managementシステム全体で統一させてください。

ポート番号の設定の詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

3.4.4　ログのファイルサイズ変更[図データ]

Performance Managementの稼働状況を，Performance Management独自のログファイルに出力します。このログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。このファイルサイズを変更したい場合に，必要な設定です。

詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

3.4.5　パフォーマンスデータの格納先の変更[図データ]

PFM - Agent for Exchange Serverで管理されるパフォーマンスデータを格納するデータベースの保存先，バックアップ先またはエクスポート先のフォルダを変更したい場合に，必要な設定です。

パフォーマンスデータは，デフォルトで，次の場所に保存されます。

保存先：インストール先フォルダ¥agty¥store¥

バックアップ先：インストール先フォルダ¥agty¥store¥backup¥

部分バックアップ先：インストール先フォルダ¥agty¥store¥partial¥

エクスポート先：インストール先フォルダ¥agty¥store¥dump¥

インポート先：インストール先フォルダ¥agty¥store¥import¥

詳細については，「3.7.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

3.4.6　PFM - Agent for Exchange Serverの接続先PFM - Managerの設定

PFM - Agent for Exchange Serverがインストールされているホストで，そのPFM - Agent for Exchange Serverを管理するPFM - Managerを設定します。接続先のPFM - Managerを設定するには，jpcconf mgrhost defineコマンドを使用します。

接続先のPFM - Managerを設定するときの注意事項を次に示します。

重要

接続先として設定できるPFM - Managerは，PFM - Agentホスト1つに対して1つです。同一ホスト上に，複数のPFM - Agentがインストールされている場合，それぞれ異なるPFM - Managerを接続先に設定することはできません。

PFM - Agent for Exchange ServerとPFM - Managerが同じホストにインストールされている場合，接続先PFM - ManagerはローカルホストのPFM - Managerとなります。この場合，接続先のPFM - ManagerをリモートホストのPFM - Managerに変更できません。

手順を次に示します。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを停止する。

セットアップを実施する前に，ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

jpcconf mgrhost defineコマンド実行時に，Performance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，停止を問い合わせるメッセージが表示されます。

接続先のPFM - Managerホストのホスト名を指定して，jpcconf mgrhost defineコマンドを実行する。

例えば，接続先のPFM - Managerがホストhost01上にある場合，次のように指定します。

jpcconf mgrhost define -host host01

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf mgrhost defineコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf mgrhost defineコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

3.4.7　動作ログ出力の設定[図データ]

PFMサービスの起動・停止時や，PFM - Managerとの接続状態の変更時に動作ログを出力したい場合に必要な設定です。動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

設定方法については，「付録I　動作ログの出力」を参照してください。

3.4.8　メッセージ追跡ログの参照先の設定[図データ]

PI_ORF，PI_OST，PI_ORT，PI_IT，PI_IF，PI_OSF，PD_TR，PD_TSレコードを収集する際に，Exchange Serverのメッセージ追跡ログディレクトリの場所を変更した場合は，メッセージ追跡ログディレクトリの設定がexchange.iniファイルに必要です。

物理ホストの場合は，インストール先フォルダ¥agty¥agent配下のexchange.iniを更新してください。

論理ホストの場合は，環境ディレクトリ¥agty¥agent配下のexchange.iniを更新してください。

記載例：

ExchTransportMessageTrackingPath=C:¥MessageTracking

注意：

メッセージ追跡ログディレクトリの場所をデフォルトから変更しなければ，「ExchTransportMessageTrackingPath」項目の値は設定不要です。

その場合は，デフォルトのメッセージ追跡ログディレクトリから情報を取得します。

この項目は，247バイト以内で指定してください。

3.4.9　外部メール判定の設定[図データ]

PI_ORF，PI_OST，PI_ORT，PI_OSFレコードを収集する際は，組織内に構築したエッジトランスポート役割サーバのIPアドレスの設定がexchange.iniファイルに必要です。

物理ホストの場合は，インストール先フォルダ¥agty¥agent配下のexchange.iniファイルを更新してください。

論理ホストの場合は，環境ディレクトリ¥agty¥agent配下のexchange.iniファイルを更新してください。

記載例：

ExchInternalIP=172.16.233.10,172.16.233.11,172.16.233.12

注意：

複数のIPアドレスを設定する場合は，「,（コンマ）」で区切ります。

Exchange ServerのIPアドレスを，「ExchInternalIP=」も含めて1,024バイト以内の半角数字で設定します。

IPアドレスの指定をIPv4形式とIPv6形式の両方で指定してください。なお，IPv6形式の記述時は，末尾インターフェース情報（%以降）を削除してください。

3.4.10　PI_MQレコードの収集処理オプションの設定[図データ]

Message Queues(PI_MQ)のレコードを収集するには，PI_MQレコードの収集処理オプションの設定がExchangeRecord.iniファイルに必要です。

ハブトランスポート機能とメールボックス機能が同じサーバに構築されていれば「0」を，別のサーバに構築されていれば「1」を設定します。

物理ホストの場合は，インストール先フォルダ¥agty¥agent配下のExchangeRecord.iniファイルを更新してください。

論理ホストの場合は，環境ディレクトリ¥agty¥agent配下のExchangeRecord.iniファイルを更新してください。

記載例：

PI_MQOPTION=1

注意：

「0」，「1」以外，または未設定の場合は，「0」と判断します。

ExchangeRecord.iniがない場合は，「0」と判断します。

デフォルトでは，0（同じ）が設定されています。

PI_MQレコードの収集処理オプションの設定の更新を反映させるには，PFM - Agent for Exchange Serverを再起動してください。

3.5　アンインストール

ここでは，PFM - Agent for Exchange Serverをアンインストールおよびアンセットアップする手順を示します。

3.5.1　アンインストール前の注意事項

ここでは，PFM - Agent for Exchange Serverをアンインストールするときの注意事項を次に示します。

(1)　アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項

PFM - Agent for Exchange Serverをアンインストールするときは，必ずAdministrators権限を持つアカウントで実行してください。

(2)　ネットワークに関する注意事項

Performance Managementプログラムをアンインストールしても，servicesファイルに定義されたポート番号は削除されません。

(3)　プログラムに関する注意事項

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままアンインストールした場合，ファイルやフォルダが残ることがあります。この場合は，手動でインストール先フォルダ以下をすべて削除してください。

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままアンインストールした場合，システムの再起動を促すメッセージが出力されることがあります。この場合，システムを再起動して，アンインストールを完了させてください。

PFM - BaseとPFM - Agentがインストールされているホストの場合，PFM - BaseのアンインストールはPFM - Agentをアンインストールしないと実行できません。この場合，PFM - Agent，PFM - Baseの順にアンインストールしてください。また，PFM - ManagerとPFM - Agentがインストールされているホストの場合も同様に，PFM - ManagerのアンインストールはPFM - Agentをアンインストールしないと実行できません。この場合，PFM - Agent，PFM - Managerの順にアンインストールしてください。

(4)　サービスに関する注意事項

PFM - Agentをアンインストールしただけでは，jpctool service listコマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。サービス情報の削除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップの章のサービスの削除について説明している個所を参照してください。

(5)　その他の注意事項

PFM - Web Consoleがインストールされているホストから，Performance Managementプログラムをアンインストールする場合は，Webブラウザの画面をすべて閉じてからアンインストールを実施してください。

3.5.2　接続先PFM - Managerの解除

接続先PFM - Managerを解除する場合は，対象のPFM - Managerに接続しているPFM - Agent for Exchange Serverのサービス情報を削除する必要があります。

サービス情報の削除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップ（Windowsの場合）の章の，サービス情報の削除手順について説明している個所を参照してください。

なお，接続先を別のPFM - Managerに変更する場合は，「3.4.6　PFM - Agent for Exchange Serverの接続先PFM - Managerの設定」を参照してください。

3.5.3　アンインストール手順

WindowsホストからPFM - Agent for Exchange Serverをアンインストールする手順を説明します。

PFM - Agent for Exchange Serverをアンインストールするホストに，Administrators権限でログインする。

ローカルホストでPerformance Managementのプログラムのサービスが起動されていないか確認する。起動されている場合は，すべて停止する。

サービス情報を表示して，サービスが起動されていないか確認してください。サービス情報の表示方法およびサービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

ほかに起動中のアプリケーションプログラムがあれば，すべて終了する。

アンインストールするPFM - Agent for Exchange Serverを選択する。

Windowsの［コントロールパネル］で［プログラムと機能］※を選択して，アンインストールするPerformance Managementのプログラムを選択します。

注※　Windowsのバージョンによって名称が異なる場合があります。

［削除］を選択し，［OK］ボタンをクリックする。

選択したプログラムがアンインストールされます。

注意事項

OSのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合は，アンインストール中にユーザーアカウント制御のダイアログが表示されることがあります。ダイアログが表示された場合は，［続行］ボタンをクリックしてアンインストールを続行してください。［キャンセル］ボタンをクリックした場合は，アンインストールが中止されます。

3.6　PFM - Agent for Exchange Serverのシステム構成の変更

監視対象システムのネットワーク構成の変更や，ホスト名の変更などに応じて，PFM - Agent for Exchange Serverのシステム構成を変更する場合があります。ここでは，PFM - Agent for Exchange Serverのシステム構成を変更する手順を説明します。

PFM - Agent for Exchange Serverのシステム構成を変更する場合，PFM - ManagerやPFM - Web Consoleの設定もあわせて変更する必要があります。Performance Managementのシステム構成を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。なお，物理ホスト名またはエイリアス名を変更するときに，固有の追加作業が必要なPFM - Agentもありますが，PFM - Agent for Exchange Serverの場合，固有の追加作業は必要ありません。

3.7　PFM - Agent for Exchange Serverの運用方式の変更

収集した稼働監視データの運用手順の変更などで，PFM - Agent for Exchange Serverの運用方式を変更する場合があります。ここでは，PFM - Agent for Exchange Serverの運用方式を変更する手順を説明します。Performance Management全体の運用方式を変更する手順の詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

3.7.1　パフォーマンスデータの格納先の変更

PFM - Agent for Exchange Serverで収集したパフォーマンスデータは，PFM - Agent for Exchange ServerのAgent StoreサービスのStoreデータベースで管理しています。ここではパフォーマンスデータの格納先の変更方法について説明します。

(1)　jpcconf db defineコマンドを使用して設定を変更する

Storeデータベースで管理されるパフォーマンスデータの，次のデータ格納先フォルダを変更したい場合は，jpcconf db defineコマンドで設定します。Storeデータベースの格納先フォルダを変更する前に収集したパフォーマンスデータが必要な場合は，jpcconf db defineコマンドの-moveオプションを使用してください。jpcconf db defineコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

保存先フォルダ

バックアップ先フォルダ

エクスポート先フォルダ

部分バックアップ先フォルダ※

インポート先フォルダ※

注※

Storeバージョン2.0使用時だけ設定できます。

jpcconf db defineコマンドで設定するオプション名，設定できる値の範囲などを次の表に示します。

表3‒3　パフォーマンスデータの格納先を変更するコマンドの設定項目

説明

オプション名

設定できる値

（Storeバージョン1.0）※

設定できる値

（Storeバージョン2.0）※

デフォルト値

パフォーマンスデータの作成先フォルダ

sd

1〜127バイトのフォルダ名

1〜214バイトのフォルダ名

インストール先フォルダ¥agty¥store

パフォーマンスデータの退避先フォルダ（フルバックアップ）

bd

1〜127バイトのフォルダ名

1〜211バイトのフォルダ名

インストール先フォルダ¥agty¥store¥backup

パフォーマンスデータの退避先フォルダ（部分バックアップ）

pbd

−

1〜214バイトのフォルダ名

インストール先フォルダ¥agty¥store¥partial

パフォーマンスデータを退避する場合の最大世代番号

bs

1〜9

1〜9

Storeバージョン1.0の場合5

Storeバージョン2.0の場合5

パフォーマンスデータのエクスポート先フォルダ

dd

1〜127バイトのフォルダ名

1〜127バイトのフォルダ名

インストール先フォルダ¥agty¥store¥dump

バフォーマンスデータのインポート先フォルダ

id

−

1〜222バイトのフォルダ名

インストール先フォルダ¥agty¥store¥import

（凡例）

−：設定できません。

注※

フォルダ名は，Storeデータベースのデフォルト格納先フォルダ（インストール先フォルダ¥agty¥store）からの相対パスか，または絶対パスで指定してください。

(2)　jpcsto.iniファイルを編集して設定を変更する（Storeバージョン1.0の場合だけ）

Storeバージョン1.0使用時は，jpcsto.iniを直接編集して変更できます。

(a)　jpcsto.iniの設定項目

jpcsto.iniファイルで編集するラベル名，設定できる値の範囲などを次の表に示します。

表3‒4　パフォーマンスデータの格納先の設定項目（jpcsto.iniの[Data Section]セクション）

説明

ラベル名

設定できる値（Storeバージョン1.0）※1

デフォルト値

パフォーマンスデータの作成先フォルダ

Store Dir※2

1〜127バイトのフォルダ名

インストール先フォルダ¥agty¥store

パフォーマンスデータの退避先フォルダ（フルバックアップ）

Backup Dir※2

1〜127バイトのフォルダ名

インストール先フォルダ¥agty¥store¥backup

パフォーマンスデータを退避する場合の最大世代番号

Backup Save

1〜9

5

パフォーマンスデータのエクスポート先フォルダ

Dump Dir※2

1〜127バイトのフォルダ名

インストール先フォルダ¥agty¥store¥dump

注※1

フォルダ名は，Storeデータベースのデフォルト格納先フォルダ（インストール先フォルダ¥agty¥store）からの相対パスか，または絶対パスで指定してください。

指定できる文字は，次の文字を除く，半角英数字，半角記号および半角空白です。

; , * ? ' " < > |

指定値に誤りがある場合，Agent Storeサービスは起動できません。

注※2

Store Dir，Backup Dir，およびDump Dirには，それぞれ重複したフォルダを指定できません。

(b)　jpcsto.iniファイルの編集前の準備

Storeデータベースの格納先フォルダを変更する場合は，変更後の格納先フォルダを事前に作成しておいてください。

Storeデータベースの格納先フォルダを変更すると，変更前に収集したパフォーマンスデータを使用できなくなります。変更前に収集したパフォーマンスデータが必要な場合は，次に示す手順でデータを引き継いでください。

jpctool db backupコマンドでStoreデータベースに格納されているパフォーマンスデータのバックアップを採取する。

「(c)　jpcsto.iniファイルの編集手順」に従ってStoreデータベースの格納先フォルダを変更する。

jpctool db restoreコマンドで変更後のフォルダにバックアップデータをリストアする。

(c)　jpcsto.iniファイルの編集手順

手順を次に示します。

PFM - Agent のサービスを停止する。

ローカルホストでPFM - Agentのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。

テキストエディターなどで，jpcsto.iniファイルを開く。

パフォーマンスデータの格納先フォルダなどを変更する。

次に示す網掛け部分を，必要に応じて修正してください。

注意

行頭および「=」の前後には空白文字を入力しないでください。

各ラベルの値の「.」は，Agent StoreサービスのStoreデータベースのデフォルト格納先フォルダ（インストール先フォルダ¥agty¥store）を示します。格納先を変更する場合，その格納先フォルダからの相対パスか，または絶対パスで記述してください。

Storeデータベースの格納先を変更する場合，指定するフォルダを事前に作成してください。

jpcsto.iniファイルには，データベースの格納先フォルダ以外にも，定義情報が記述されています。［Data Section］セクション以外の値は変更しないようにしてください。［Data Section］セクション以外の値を変更すると，Performance Managementが正常に動作しなくなることがあります。

jpcsto.iniファイルを保存して閉じる。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを起動する。

注意

この手順でStoreデータベースの保存先フォルダを変更した場合，パフォーマンスデータファイルは変更前のフォルダから削除されません。これらのファイルが不要な場合は，次に示すファイルだけを削除してください。

拡張子が.DBであるすべてのファイル

拡張子が.IDXであるすべてのファイル

3.7.2　Storeバージョン2.0への移行

Storeデータベースの保存形式には，バージョン1.0と2.0の2種類あります。Storeバージョン2.0の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の稼働監視システムの運用設計について説明している章を参照してください。

Storeバージョン2.0は，PFM - BaseまたはPFM - Managerのバージョン08-10以降の環境に，08-10以降のPFM - Agent for Exchange Serverを新規インストールした場合にだけデフォルトで利用できます。それ以外の場合は，Storeバージョン1.0形式のままとなっているため，セットアップコマンドによってStoreバージョン2.0に移行してください。

何らかの理由によってStoreバージョン1.0に戻す必要がある場合は，Storeバージョン2.0のアンセットアップを行ってください。

インストール条件に対応するStoreバージョン2.0の利用可否と利用手順を次の表に示します。

表3‒5　Storeバージョン2.0の利用可否および利用手順

インストール条件

Storeバージョン2.0の利用可否

Storeバージョン2.0の利用手順

インストール済みのPFM - Base，またはPFM - Managerのバージョン

PFM - Agentのインストール方法

08-10より前

上書きインストール

利用できない

PFM - Base，または，PFM - Managerを08-10にバージョンアップ後，セットアップコマンドを実行

新規インストール

08-10以降

上書きインストール

セットアップ後利用できる

セットアップコマンドを実行

新規インストール

利用できる

設定不要

(1)　Storeバージョン2.0のセットアップ

Storeバージョン2.0へ移行する場合のセットアップ手順について説明します。

システムリソース見積もりと保存期間の設計

Storeバージョン2.0導入に必要なシステムリソースが，実行環境に適しているかどうかを確認してください。必要なシステムリソースを次に示します。

ディスク容量

ファイル数

1プロセスがオープンするファイル数

これらの値は保存期間の設定によって調節できます。実行環境の保有しているリソースを考慮して保存期間を設計してください。システムリソースの見積もりについては，リリースノートを参照してください。

フォルダの設定

Storeバージョン2.0に移行する場合に，Storeバージョン1.0でのフォルダ設定では，Agent Storeサービスが起動しないことがあります。このため，Agent Storeサービスが使用するフォルダの設定を見直す必要があります。Agent Storeサービスが使用するフォルダの設定はjpcconf db defineコマンドを使用して表示・変更できます。

Storeバージョン2.0は，Storeデータベースの保存先フォルダやバックアップ先フォルダの最大長がStoreバージョン1.0と異なります。Storeバージョン1.0でフォルダの設定を相対パスに変更している場合，絶対パスに変換した値がStoreバージョン2.0でのフォルダ最大長の条件を満たしているか確認してください。Storeバージョン2.0のフォルダ最大長は214バイトです。フォルダ最大長の条件を満たしていない場合は，Agent Storeサービスが使用するフォルダの設定を変更したあと，手順3以降に進んでください。

セットアップコマンドの実行

Storeバージョン2.0に移行するため，次のコマンドを実行します。

jpcconf db vrset -ver 2.0 -key agty

jpcconf db vrsetコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

保存期間の設定

手順1の見積もり時に設計した保存期間を設定してください。Agent Storeサービスを起動して，PFM - Web Consoleで設定してください。

(2)　Storeバージョン2.0のアンセットアップ

Storeバージョン2.0のアンセットアップはjpcconf db vrsetコマンドを使用します。Storeバージョン2.0をアンセットアップすると，Storeデータベースのデータはすべて初期化され，Storeバージョン1.0に戻ります。

jpcconf db vrsetコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(3)　注意事項

(a)　Storeバージョン1.0からStoreバージョン2.0に移行する場合

StoreデータベースをStoreバージョン1.0からStoreバージョン2.0に移行した場合，PIレコードタイプのレコードの保存期間の設定は引き継がれますが，PDレコードタイプのレコードについては，以前の設定値（保存レコード数）に関係なくデフォルトの保存日数がレコードごとに設定され，保存日数以前に収集されたデータは削除されます。

例えば，Storeバージョン1.0で，Collection Intervalが3,600秒のPDレコードの保存レコード数を1,000に設定していた場合，PDレコードは1日に24レコード保存されることになるので，1,000/24≒約42日分のデータが保存されています。このStoreデータベースをStoreバージョン2.0へ移行した結果，デフォルト保存日数が10日に設定されたとすると，11日以上前のデータは削除されて参照できなくなります。

Storeバージョン2.0へ移行する前に，PDレコードタイプのレコードの保存レコード数の設定を確認し，Storeバージョン2.0でのデフォルト保存日数以上のデータが保存される設定となっている場合は，jpctool db dumpコマンドでデータベース内のデータを出力してください。Storeバージョン2.0でのデフォルト保存日数については，リリースノートを参照してください。

(b)　Storeバージョン2.0からStoreバージョン1.0に戻す場合

Storeバージョン2.0をアンセットアップすると，データは初期化されます。このため，Storeバージョン1.0に変更する前に，jpctool db dumpコマンドでStoreバージョン2.0の情報を出力してください。

3.8　バックアップとリストア

PFM - Agent for Exchange Serverのバックアップおよびリストアについて説明します。

障害が発生してシステムが壊れた場合に備えて，PFM - Agent for Exchange Serverの設定情報をバックアップしてください。また，PFM - Agent for Exchange Serverをセットアップしたときなど，システムを変更した場合にもバックアップを取得してください。

なお，Performance Managementシステム全体のバックアップおよびリストアについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のバックアップとリストアについて説明している章を参照してください。

3.8.1　バックアップ

バックアップはファイルをコピーするなど，任意の方法で取得してください。バックアップを取得する際は，PFM - Agent for Exchange Serverのサービスを停止した状態で行ってください。

PFM - Agent for Exchange Serverの設定情報のバックアップ対象ファイルを次の表に示します。

そのほかのファイルについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPFM - Agentのバックアップ対象ファイル一覧（Windowsの場合）について説明している個所を参照してください。

表3‒6　PFM - Agent for Exchange Serverのバックアップ対象ファイル

ファイル名

説明

インストール先フォルダ※¥agty¥agent¥*.iniファイル

Agent Collectorサービスの設定ファイル

インストール先フォルダ※¥agty¥store¥*.iniファイル

Agent Storeサービスの設定ファイル

注※

論理ホストで運用する場合は「インストール先フォルダ」を「環境ディレクトリ¥jp1pc」に読み替えてください。環境ディレクトリとは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のフォルダを示します。

重要

PFM - Agent for Exchange Serverのバックアップを取得する際は，取得した環境の製品バージョン番号を管理するようにしてください。製品バージョン番号の詳細については，リリースノートを参照してください。

3.8.2　リストア

PFM - Agent for Exchange Serverの設定情報をリストアする場合は，次に示す前提条件の内容を確認した上で，バックアップ対象ファイルを元の位置にコピーしてください。バックアップした設定情報ファイルで，ホスト上の設定情報ファイルを上書きします。

前提条件

PFM - Agent for Exchange Serverがインストール済みであること。

PFM - Agent for Exchange Serverのサービスが停止していること。

重要

バックアップしたホストと異なるホストへはリストアできません。

PFM - Agent for Exchange Serverの設定情報をリストアする場合，バックアップを取得した環境とリストアする環境の製品バージョンが完全に一致している必要があります。製品バージョンの詳細については，リリースノートを参照してください。リストアの可否についての例を次に示します。

リストアできるケース

PFM - Agent for Exchange Server 11-00でバックアップした設定情報をPFM - Agent for Exchange Server 11-00にリストアする。

リストアできないケース

・PFM - Agent for Exchange Server 09-00でバックアップした設定情報をPFM - Agent for Exchange Server 09-50にリストアする。

・PFM - Agent for Exchange Server 09-00でバックアップした設定情報をPFM - Agent for Exchange Server 09-00-03にリストアする。

3.9　Webブラウザでマニュアルを参照するための設定

Performance Managementでは，PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，プログラムプロダクトに標準添付されているマニュアル提供媒体からマニュアルをコピーすることで，Webブラウザでマニュアルを参照できるようになります。なお，PFM - Web Consoleをクラスタ運用している場合は，実行系，待機系それぞれの物理ホストでマニュアルをコピーしてください。

3.9.1　マニュアルを参照するための設定

(1)　PFM - Web Consoleのヘルプからマニュアルを参照する場合

PFM - Web Consoleのセットアップ手順に従い，PFM - Web ConsoleにPFM - Agentを登録する（PFM - Agentの追加セットアップを行う）。

PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，マニュアルのコピー先ディレクトリを作成する。

Windowsの場合：Web Consoleのインストール先フォルダ¥doc¥言語コード¥××××

UNIXの場合：/opt/jp1pcwebcon/doc/言語コード/××××

××××には，PFM - AgentのヘルプIDを指定してください。ヘルプIDについては，「付録B　識別子一覧」を参照してください。

上記で作成したディレクトリの直下に，マニュアル提供媒体から次のファイルおよびディレクトリをコピーする。

HTMLマニュアルの場合

Windowsの場合：該当するドライブ¥MAN¥3021¥資料番号（03004A0Dなど）下の，すべてのHTMLファイル，CSSファイル，およびFIGUREフォルダ

UNIXの場合：/提供媒体のマウントポイント/MAN/3021/資料番号（03004A0Dなど）下の，すべてのHTMLファイル，CSSファイル，およびFIGUREディレクトリ

PDFマニュアルの場合

Windowsの場合：該当するドライブ¥MAN¥3021¥資料番号（03004A0Dなど）下のPDFファイル

UNIXの場合：/提供媒体のマウントポイント/MAN/3021/資料番号（03004A0Dなど）下のPDFファイル

コピーの際，HTMLマニュアルの場合はINDEX.HTMファイルが，PDFマニュアルの場合はPDFファイル自体が，作成したディレクトリ直下に配置されるようにしてください。

PFM - Web Consoleを再起動する。

(2)　お使いのマシンのハードディスクからマニュアルを参照する場合

提供媒体のsetup.exeを使ってインストールするか，または直接HTMLファイル，CSSファイル，PDFファイル，およびGIFファイルを任意のフォルダにコピーしてください。HTMLマニュアルの場合，次のディレクトリ構成になるようにしてください。

html（HTMLファイルおよびCSSファイルを格納）

└FIGURE（GIFファイルを格納）

3.9.2　マニュアルの参照手順

マニュアルの参照手順を次に示します。

PFM - Web Consoleの［メイン］画面のメニューバーフレームにある［ヘルプ］メニューをクリックし，［ヘルプ選択］画面を表示する。

マニュアル名またはマニュアル名の後ろの［PDF］をクリックする。

マニュアル名をクリックするとHTML形式のマニュアルが表示されます。［PDF］をクリックするとPDF形式のマニュアルが表示されます。

Webブラウザでの文字の表示に関する注意事項

Windowsの場合，［スタート］メニューからオンラインマニュアルを表示させると，すでに表示されているWebブラウザの画面上にHTMLマニュアルが表示されることがあります。

4　クラスタシステムでの運用

この章では，クラスタシステムでPFM - Agent for Exchange Server を運用する場合のインストール，セットアップ，アンインストール，アンセットアップ，およびクラスタシステムでPFM - Agent for Exchange Server を運用しているときの処理の流れについて説明します。

4.1　クラスタシステムの概要

クラスタシステムとは，複数のサーバシステムを連携して1つのシステムとして運用するシステムです。PFM - Agent for Exchange Serverは，次のクラスタシステムで運用できます。

HA（High Availability）クラスタシステム

ここでは，クラスタシステムでPFM - Agent for Exchange Serverを運用する場合の構成について説明します。クラスタシステムの概要，およびPerformance Managementシステムをクラスタシステムで運用する場合のシステム構成については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

なお，この章で，単に「クラスタシステム」と記述している場合は，HAクラスタシステムのことを指します。

4.1.1　HAクラスタシステム

(1)　HAクラスタシステムでのPFM - Agent for Exchange Serverの構成

PFM - Agent for Exchange Serverは，HAクラスタシステムで運用できます。HAクラスタシステムでPFM - Agent for Exchange Serverを運用する場合は，次の図のような構成で運用します。

図4‒1　HAクラスタシステムでのPFM - Agent for Exchange Serverの構成例

「図4-1」に示すように，PFM - Agent for Exchange Serverは，共有ディスクに定義情報，パフォーマンス情報などを格納し，フェールオーバー時に引き継ぎます。1つの論理ホストに複数のPerformance Managementのプログラムがある場合は，それぞれが同じ共有ディレクトリを使います。

4.2　フェールオーバー時の処理

実行系ホストに障害が発生すると，処理が待機系ホストに移ります。

ここでは，PFM - Agent for Exchange Serverに障害が発生した場合のフェールオーバー時の処理について説明します。また，PFM - Managerに障害が発生した場合の，PFM - Agent for Exchange Serverへの影響について説明します。

4.2.1　障害が発生した場合のフェールオーバー

PFM - Agent for Exchange Serverを実行しているホストでフェールオーバーが発生した場合の処理を次の図に示します。

図4‒2　フェールオーバーが発生した場合の処理

PFM - Agent for Exchange Serverのフェールオーバー中に，PFM - Web Consoleで操作すると，「There was no answer(-6)」というメッセージが表示されます。この場合は，フェールオーバーが完了するまで待ってから操作してください。

PFM - Agent for Exchange Serverのフェールオーバー後に，PFM - Web Consoleで操作すると，フェールオーバー先のノードで起動したPFM - Agent for Exchange Serverに接続されて，操作できます。

4.2.2　PFM - Managerが停止した場合の影響

PFM - Managerが停止すると，Performance Managementシステム全体に影響があります。

PFM - Managerは，各ノードで動作しているPFM - Agent for Exchange Serverのエージェント情報を一括管理しています。また，PFM - Agent for Exchange Serverがパフォーマンス監視中にしきい値を超えた場合のアラームイベントの通知や，アラームイベントを契機としたアクションの実行を制御しています。このため，PFM - Managerが停止すると，Performance Managementシステムに次の表に示す影響があります。

表4‒1　PFM - Managerが停止した場合のPFM - Agent for Exchange Serverへの影響

プログラム名

影響

対処

PFM - Agent for Exchange Server

PFM - Agent for Exchange Serverが動作中に，PFM - Managerが停止した場合，次のように動作する。

パフォーマンスデータは継続して収集される。

発生したアラームイベントをPFM - Managerに通知できないため，アラーム定義ごとにアラームイベントが保持され，PFM - Managerが起動するまで通知をリトライする。保持しているアラームイベントが3つを超えると，古いアラームイベントは上書きされる。また，PFM - Agent for Exchange Serverを停止すると，保持しているアラームイベントは削除される。

PFM - Managerに通知済みのアラームステータスは，PFM - Managerが再起動したときに一度リセットされる。その後，PFM - ManagerがPFM - Agent for Exchange Serverの状態を確認したあと，アラームステータスは最新の状態となる。

PFM - Agent for Exchange Serverを停止しようとした場合，PFM - Managerに停止することを通知できないため，停止に時間が掛かる。

PFM - Managerを起動する。動作中のPFM - Agent for Exchange Serverはそのまま運用できる。ただし，アラームが期待したとおり通知されない場合があるため，PFM - Manager復旧後に，PFM - Agentの共通メッセージログに出力されているメッセージKAVE00024-Iを確認すること。

PFM - Managerが停止した場合の影響を考慮の上，運用方法を検討してください。なお，トラブル以外にも，構成変更やメンテナンスの作業などでPFM - Managerの停止が必要になる場合もあります。運用への影響が少ないときに，メンテナンスをすることをお勧めします。

4.3　インストールとセットアップ

ここでは，クラスタシステムでのPFM - Agent for Exchange Serverの環境構築と設定の手順について説明します。

なお，PFM - Managerの環境構築と設定の手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

4.3.1　インストールから運用開始までの流れ

クラスタシステムで，論理ホスト運用するPFM - Agent for Exchange Serverのインストールおよびセットアップの流れを次の図に示します。

図4‒3　クラスタシステムで論理ホスト運用するPFM - Agent for Exchange Serverのインストールおよびセットアップの流れ

注意

論理ホスト環境のPFM - Agentをセットアップしても，物理ホスト環境のPFM - Agentの定義内容は引き継がれません。論理ホスト環境をセットアップした時点で，新規に環境が作成されます。

論理ホスト環境のPFM - Agent for Exchange Serverをセットアップした場合，物理ホスト環境のPFM - Agent for Exchange Serverは動作させないでください。論理ホスト環境を作成後，物理ホスト環境のPFM - Agent for Exchange Serverのサービスの起動方法が「自動」になっている場合には，「手動」に変更してください。

なお，ユーザー入力を必要とするセットアップコマンドは，対話形式で実行するか非対話形式で実行するかを選択できます。

対話形式で実行する場合は，コマンドの指示に従ってユーザーが値を入力する必要があります。

非対話形式で実行する場合は，コマンド実行中に必要となる入力作業を，オプション指定や定義ファイルで代替するため，ユーザー入力が不要になります。また，バッチ処理やリモート実行によってセットアップ作業を自動化できるため，管理者の負担や運用コストを低減できます。非対話形式のコマンドは，次のような場合に便利です。

監視対象との接続に使用するパスワードを定期的に変更したい

複数の監視対象を追加する際の作業を効率化したい

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

4.3.2　インストールを始める前に

インストールおよびセットアップを開始する前の前提条件，必要な情報，および注意事項について説明します。

(1)　前提条件

PFM - Agent for Exchange Serverをクラスタシステムで使用する場合，次に示す前提条件があります。

(a)　クラスタシステム

次の条件が整っていることを確認してください。

クラスタシステムがクラスタソフトによって制御されていること。

クラスタソフトが論理ホスト運用するPFM - Agent for Exchange Serverの起動や停止などを制御するように設定されていること。

実行系および待機系でMicrosoftへのエラー報告を抑止するよう設定されていること。

Windowsでは，アプリケーションエラーが発生すると，Microsoftへエラーを報告するダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスが表示されるとフェールオーバーできないおそれがあるため，エラー報告を抑止する必要があります。設定されていない場合は次のように設定してください。

Windows Server 2012の場合

［コントロールパネル］−［システムとセキュリティ］−［アクションセンター］−［メンテナンス］を選択する。

［問題のレポートの解決策を確認］で［設定］をクリックする。

［Windowsエラー報告の構成］ダイアログボックスで，［レポートを送信せず，この確認画面も今後表示しません］を選択する。

［OK］ボタンをクリックする。

Windows Server 2016の場合

Windowsの［スタート］メニューを右クリックし，［ファイル名を指定して実行］を選択する。

「gpedit.msc」を入力し，［OK］ボタンをクリックする。

ローカルグループポリシーエディターが表示されます。

［コンピュータの構成］-［管理用テンプレート］-［Windows コンポーネント］-［Windowsエラー報告］をクリックする。

右ペインにある［Windows エラー報告を無効にする］を右クリックし，［編集］を選択する。

設定画面が表示されます。

設定画面で［有効］をチェックする。

［OK］ボタンをクリックする。

(b)　共有ディスク

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに共有ディスクがあり，実行系ノードから待機系ノードへ引き継げること。

共有ディスクが，各ノードに物理的にFibre ChannelやSCSIで接続されていること。

Performance Managementでは，ネットワークドライブや，ネットワーク経由でレプリケーションしたディスクを共有ディスクとして使う構成はサポートされていません。

フェールオーバーの際に，何らかの問題によって共有ディスクを使用中のプロセスが残った場合でも，クラスタソフトなどの制御によって強制的に共有ディスクをオフラインにしてフェールオーバーできること。

1つの論理ホストで複数のPFM製品を運用する場合，共有ディスクのディレクトリ名が同じであること。

なお，Storeデータベースについては格納先を変更して，共有ディスク上のほかのディレクトリに格納できます。

(c)　論理ホスト名，論理IPアドレス

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに論理ホスト名，および論理ホスト名と対応する論理IPアドレスがあり，実行系ノードから待機系ノードに引き継げること。

論理ホスト名と論理IPアドレスが，hostsファイルやネームサーバに設定されていること。

DNS運用している場合は，FQDN名ではなく，ドメイン名を除いたホスト名を論理ホスト名として使用していること。

物理ホスト名と論理ホスト名は，システムの中でユニークであること。

注意

論理ホスト名に，物理ホスト名（hostnameコマンドで表示されるホスト名）を指定しないでください。正常に通信処理がされなくなる可能性があります。

論理ホスト名に使用できる文字は，1〜32バイトの半角英数字です。次の記号および空白文字は指定できません。

/ ¥ : ; * ? ' " < > | & = ,

論理ホスト名には，"localhost"，IPアドレス，"-"から始まるホスト名を指定できません。

(2)　論理ホスト運用するPFM - Agent for Exchange Serverのセットアップに必要な情報

論理ホスト運用するPFM - Agent for Exchange Serverをセットアップするには，通常のPFM - Agent for Exchange Serverのセットアップで必要になる環境情報に加えて，次の表の情報が必要です。

表4‒2　論理ホスト運用のPFM - Agent for Exchange Serverのセットアップに必要な情報

項目

例

論理ホスト名

jp1-halsr

論理IPアドレス

172.16.92.100

共有ディスク

S:¥jp1

なお，1つの論理ホストで論理ホスト運用するPerformance Managementのプログラムが複数ある場合も，同じ共有ディスクのディレクトリを使用します。

共有ディスクに必要な容量については，「付録A　構築前のシステム見積もり」を参照してください。

(3)　PFM - Agent for Exchange Serverで論理ホストをフェールオーバーさせる場合の注意事項

PFM - Agent for Exchange Serverを論理ホスト運用するシステム構成の場合，PFM - Agent for Exchange Serverの障害によって論理ホスト全体をフェールオーバーさせるかどうかを検討してください。

PFM - Agent for Exchange Serverの障害で論理ホスト全体をフェールオーバーさせると，同じ論理ホストで運用する業務アプリケーションもフェールオーバーすることになり，業務に影響を与える可能性があります。

通常は，PFM - Agent for Exchange Serverに異常が発生しても，同じ論理ホストで運用しているシステムの動作に影響がないように，次のどちらかのようにクラスタソフトで設定することをお勧めします。

PFM - Agent for Exchange Serverの動作監視をしない

PFM - Agent for Exchange Serverの異常を検知してもフェールオーバーしない

4.3.3　インストール

実行系ノードおよび待機系ノードにPFM - BaseおよびPFM - Agent for Exchange Serverをインストールします。

インストール先はローカルディスクです。共有ディスクにはインストールしないでください。

インストール手順は非クラスタシステムの場合と同じです。インストール手順については，「3.3.2　インストール手順」を参照してください。

4.3.4　セットアップ

ここでは，クラスタシステムでPerformance Managementを運用するための，セットアップについて説明します。

注意

JPC_HOSTNAME環境変数は，Performance Managementで使用していますので，環境変数として設定しないでください。誤って設定した場合は，Performance Managementが正しく動作しません。

(1)　PFM - Agent for Exchange Serverを登録する

Performance Managementシステムに，PFM - Agent for Exchange Serverを追加する場合には，PFM - Agent for Exchange Serverを登録するためのセットアップが必要です。

PFM - Agent for Exchange Serverの登録は，PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleで実施します。PFM - Managerのバージョンが08-50以降の場合は，PFM - Agentは自動的に登録されるため，登録作業は不要です。ただし，PFM - Managerのリリースノートに記載されていないデータモデルバージョンのPFM - Agentは，手動で登録する必要があります。PFM - Agent for Exchange Serverのデータモデルのバージョンについては，「付録H　バージョン互換」を参照してください。

PFM - Agent for Exchange Serverを登録する手順は非クラスタシステムの場合と同じです。登録手順については，「3.4.2　PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleへのPFM - Agent for Exchange Serverの登録」を参照してください。

(2)　実行系ノードの論理ホスト環境をセットアップする

実行系ノードで，PFM - Agent for Exchange Serverの論理ホスト環境をセットアップします。

注意

セットアップを実施する前に，Performance Managementシステム全体で，Performance Managementのプログラムのサービスをすべて停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

(a)　共有ディスクをオンラインにする

共有ディスクがオンラインになっていることを確認します。共有ディスクがオンラインになっていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオンラインにしてください。

(b)　PFM - Agent for Exchange Serverの論理ホスト環境をセットアップする

jpcconf ha setupコマンドを実行して論理ホスト環境を作成します。コマンドを実行すると，共有ディスクに必要なデータがコピーされ，論理ホスト用の定義が設定されて，論理ホスト環境が作成されます。

手順を次に示します。

jpcconf ha setupコマンドを実行して，PFM - Agent for Exchange Serverの論理ホスト環境を作成する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha setup -key agty -lhost jp1-halsr -d S:¥jp1

論理ホスト名は，-lhostで指定します。ここでは，論理ホスト名をjp1-halsrとしています。DNS運用をしている場合はドメイン名を省略した論理ホスト名を指定してください。

共有ディスクのディレクトリ名は，-dの環境ディレクトリ名に指定します。例えば-d S:¥jp1と指定するとS:¥jp1¥jp1pcが作成されて，論理ホスト環境のファイルが作成されます。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホストの設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

作成した論理ホスト環境が正しいことを確認してください。

(c)　接続先PFM - Managerを設定する

jpcconf mgrhost defineコマンドを実行して，PFM - Agent for Exchange Serverを管理するPFM - Managerを設定します。なお，PFM - Managerのバージョンが08-50以降の場合は自動的に登録されるため，登録作業は不要です。

jpcconf mgrhost defineコマンドを実行して，接続先PFM - Managerを設定する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf mgrhost define -host jp1-hal -lhost jp1-halsr

接続先PFM - Managerのホスト名は，-hostオプションで指定します。接続先PFM - Managerが論理ホスト運用されている場合は，-hostオプションに接続先PFM - Managerの論理ホスト名を指定します。ここでは，PFM - Managerの論理ホスト名をjp1-halとしています。

また，PFM - Agent for Exchange Serverの論理ホスト名は，-lhostで指定します。ここでは，PFM - Agent for Exchange Serverの論理ホスト名をjp1-halsrとしています。

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf mgrhost defineコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf mgrhost defineコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(d)　Outlookを使用し，Administrator権限でユーザープロファイルを作成する

Unused Mailboxesレコードを収集するには，PFM - Agent for Exchange ServerがExchange Serverへログオンするために使用するユーザープロファイルの設定が，exchange.iniファイルに必要です。

また，監視テンプレートのUnused Mail Boxレポートを表示する場合も，Unused Mailboxesレコードのデータを表示するので，ユーザープロファイルの設定が必要です。

ユーザープロファイルは，exchange.iniファイルの項目中，次の項目を更新してください。

ExchangeServerName=Exchange Serverのサーバ名

ProfileName=Outlookで作成したプロファイルの名称

Password=プロファイルのパスワード

物理ホストの場合は，インストール先フォルダ¥agty¥agent配下のexchange.iniを更新してください。

論理ホストの場合は，環境ディレクトリ¥agty¥agent配下のexchange.iniを更新してください。

記載例：

ExchangeServerName=ec1nec103323

ProfileName=PFMTest

Password=abcde

注意：

ProfileNameには半角の空白文字は指定できますが，全角文字（全角の空白文字含む），半角特殊文字（半角カナ含む）は指定できません。

(e)　メッセージ追跡ログの参照先を設定する

PI_ORF，PI_OST，PI_ORT，PI_IT，PI_IF，PI_OSF，PD_TR，PD_TSレコードを収集する際に，Exchange Serverのメッセージ追跡ログディレクトリの場所を変更した場合は，メッセージ追跡ログディレクトリの設定がexchange.iniファイルに必要です。

物理ホストの場合は，インストール先フォルダ¥agty¥agent配下のexchange.iniを更新してください。

論理ホストの場合は，環境ディレクトリ¥agty¥agent配下のexchange.iniを更新してください。

記載例：

ExchTransportMessageTrackingPath=C:¥MessageTracking

注意：

メッセージ追跡ログディレクトリの場所をデフォルトから変更しなければ，「ExchTransportMessageTrackingPath」項目の値は設定不要です。

その場合は，デフォルトのメッセージ追跡ログディレクトリから情報を取得します。

この項目は247バイト以内で指定してください。

(f)　外部メール判定を設定する

PI_ORF，PI_OST，PI_ORT，PI_OSFレコードを収集する際は，組織内に構築したエッジトランスポート役割サーバのIPアドレスの設定がexchange.iniファイルに必要です。

物理ホストの場合は，インストール先フォルダ¥agty¥agent配下のexchange.iniファイルを更新してください。

論理ホストの場合は，環境ディレクトリ¥agty¥agent配下のexchange.iniファイルを更新してください。

記載例：

ExchInternalIP=172.16.233.10,172.16.233.11,172.16.233.12

注意：

複数のIPアドレスを設定する場合は，「,（コンマ）」で区切ります。

Exchange ServerのIPアドレスを，「ExchInternalIP=」も含めて1,024バイト以内の半角数字で設定します。

IPアドレスの指定をIPv4形式とIPv6形式の両方で指定してください。なお，IPv6形式の記述時は，末尾インターフェース情報（%以降）を削除してください。

(g)　PI_MQレコードの収集処理オプションを設定する

Message Queues(PI_MQ)のレコードを収集するには，PI_MQレコードの収集処理オプションの設定がExchangeRecord.iniファイルに必要です。

ハブトランスポート機能とメールボックス機能が同じサーバに構築されていれば「0」を，別のサーバに構築されていれば「1」を設定します。

物理ホストの場合は，インストール先フォルダ¥agty¥agent配下のExchangeRecord.iniファイルを更新してください。

論理ホストの場合は，環境ディレクトリ¥agty¥agent配下のExchangeRecord.iniファイルを更新してください。

記載例：

PI_MQOPTION=1

注意：

「0」，「1」以外，または未設定の場合は，「0」と判断します。

ExchangeRecord.iniがない場合は，「0」と判断します。

デフォルトでは，0（同じ）が設定されています。

PI_MQレコードの収集処理オプションの設定の更新を反映させるには，PFM - Agent for Exchange Serverを再起動してください。

(h)　その他のPerformance Managementプログラムの論理ホスト環境をセットアップする

PFM - Agent for Exchange Serverのほかに，同じ論理ホストにセットアップするPFM - ManagerやPFM - Agentがある場合は，この段階でセットアップしてください。

セットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」，または各PFM - Agentマニュアルの，クラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(i)　ネットワークの設定をする

ファイアウォールがあるネットワーク環境でPerformance Managementのプログラムを運用する場合だけに必要な設定です。ファイアウォール経由でPerformance Managementのプログラム間の通信をする場合には，jpcconf port defineコマンドを使用してポート番号を設定します。

ポート番号の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Windows用のインストールとセットアップについて説明している章と，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

また，複数のLANに接続されたネットワーク環境でPerformance Managementを運用するときに使用するIPアドレスを指定したい場合は，IPアドレスの設定をします。IPアドレスを設定したい場合は，jpchostsファイルの内容を直接編集します。

IPアドレスの設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のWindows用のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

注意

jpchostsファイルを編集した場合は，jpchostsファイルを実行系ノードから待機系ノードにコピーしてください。

(j)　ログのファイルサイズ変更をする

Performance Managementの稼働状況を，Performance Management独自のログファイルに出力します。このログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。このファイルサイズを変更したい場合にだけ，必要な設定です。

詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Windows用のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(k)　パフォーマンスデータの格納先を変更する

PFM - Agentで管理されるパフォーマンスデータを格納するデータベースの保存先，バックアップ先，エクスポート先，またはインポート先のディレクトリを変更したい場合にだけ必要な設定です。設定方法については，「3.7.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

(l)　動作ログ出力を設定する

アラーム発生時に動作ログを出力したい場合に必要な設定です。動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

設定方法については，「付録I　動作ログの出力」を参照してください。

(m)　論理ホスト環境定義をエクスポートする

PFM - Agent for Exchange Serverの論理ホスト環境が作成できたら，環境定義をファイルにエクスポートします。エクスポートでは，その論理ホストにセットアップされているPerformance Managementのプログラムの定義情報を一括してファイル出力します。同じ論理ホストにほかのPerformance Managementのプログラムをセットアップする場合は，セットアップが一とおり済んだあとにエクスポートしてください。

論理ホスト環境定義をエクスポートする手順を次に示します。

jpcconf ha exportコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。

これまでの手順で作成した論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。

例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha export -f lhostexp.txt

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha exportコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha exportコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(n)　論理ホスト環境定義ファイルを待機系ノードにコピーする

「(m)　論理ホスト環境定義をエクスポートする」でエクスポートした論理ホスト環境定義ファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(o)　共有ディスクをオフラインにする

クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオフラインにして，作業を終了します。なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，オフラインにする必要はありません。

(3)　待機系の論理ホスト環境をセットアップする

待機系ノードで，PFM - Agent for Exchange Serverの論理ホスト環境をセットアップします。

(a)　論理ホスト環境定義をインポートする

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードにインポートします。

実行系ノードで作成した論理ホストのPerformance Managementのプログラムを，待機系ノードで実行するための設定には，jpcconf ha importコマンドを使用します。1つの論理ホストに複数のPerformance Managementのプログラムがセットアップされている場合は，一括してインポートされます。

なお，このコマンドを実行するときには，共有ディスクをオンラインにしておく必要はありません。

jpcconf ha importコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha import -f lhostexp.txt

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha importコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha importコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

コマンドを実行すると，待機系ノードの環境を，エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって，論理ホストのPFM - Agent for Exchange Serverを起動するための設定が実施されます。

また，セットアップ時にjpcconf port defineコマンドで固定のポート番号を設定している場合も，同様に設定されます。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

実行系ノードでjpcconf ha listコマンドを実行した時と同じ内容が表示されることを確認してください。

(4)　クラスタソフトへ登録する

Performance Managementのプログラムを論理ホスト環境で運用する場合は，クラスタソフトに登録して，クラスタソフトからの制御でPerformance Managementのプログラムを起動したり停止したりするように環境設定します。

ここでは，PFM - Agent for Exchange Serverをクラスタソフトに登録するときに設定する内容を説明します。

(a)　クラスタソフトへPFM - Agent for Exchange Serverを登録する

PFM - Agent for Exchange Serverをクラスタソフトに登録するときの設定内容を説明します。

PFM - Agent for Exchange Serverの場合，次の表のサービスをクラスタに登録します。

PFM - Managerの論理ホストと同居する場合の依存関係の設定については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

表4‒3　クラスタソフトに登録するPFM - Agent for Exchange Serverのサービス

番号

名前

サービス名

依存関係

1

PFM - Agent Store for Exchange Server [LHOST]

JP1PCAGT_YS [LHOST]

IPアドレスリソース

物理ディスクリソース

2

PFM - Agent for Exchange Server [LHOST]

JP1PCAGT_YA [LHOST]

#1のクラスタリソース

3

PFM - Action Handler [LHOST]

JP1PCMGR_PH [LHOST]

IPアドレスリソース

物理ディスクリソース

[LHOST]の部分は，論理ホスト名に置き換えてください。論理ホスト名がjp1-halsrの場合，サービスの名前は「PFM - Agent Store for Exchange Server [jp1-halsr]」，サービス名は「JP1PCAGT_YS [jp1-halsr]」のようになります。

WSFCの場合は，これらのサービスをWSFCのリソースとして登録します。各リソースの設定は次のようにします。下記の［　］は，WSFCの設定項目です。

［リソースの種類］は「汎用サービス」として登録する。

［名前］，［依存関係］，および［サービス名］を「表4-3」のとおりに設定する。

なお，名前はサービスを表示するときの名称で，サービス名はWSFCから制御するサービスを指定するときの名称です。

［起動パラメータ］および［レジストリ複製］は設定しない。

プロパティの［詳細設定］タブは，Performance Managementのプログラムの障害時にフェールオーバーするかしないかの運用に合わせて設定する。

例えば，PFM - Agent for Exchange Serverの障害時に，フェールオーバーするように設定するには，次のように設定します。

［再開する］：チェックする

［グループに適用する］：チェックしない

再起動試行回数の［しきい値］：3※

注※

再起動試行回数の［しきい値］は3回を目安に設定してください。

注意

クラスタに登録するサービスは，クラスタから起動および停止を制御しますので，OS起動時に自動起動しないよう［スタートアップの種類］を［手動］に設定してください。なお，jpcconf ha setupコマンドでセットアップした直後のサービスは［手動］に設定されています。また，次のコマンドで強制停止しないでください。

jpcspm stop -key all -lhost 論理ホスト名 -kill immediate

(5)　起動・停止の確認

クラスタソフトからの操作で，Performance Managementのプログラムの起動および停止を各ノードで実行し，正常に動作することを確認してください。

(6)　クラスタシステムでの環境を設定する

Performance Managementのプログラムのセットアップ終了後，PFM - Web Consoleから，運用に合わせて監視対象の稼働状況についてのレポートを表示できるようにしたり，監視対象で問題が発生したときにユーザーに通知できるようにしたりするために，Performance Managementのプログラムの環境を設定します。

Performance Managementプログラムの環境の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

4.4　アンインストールとアンセットアップ

ここでは，クラスタシステムで運用していたPFM - Agent for Exchange Serverを，アンインストールする方法とアンセットアップする方法について説明します。

なお，PFM - Managerのアンインストールとアンセットアップについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

4.4.1　PFM - Agent for Exchange Serverのアンインストールとアンセットアップの流れ

クラスタシステムで運用していたPFM - Agent for Exchange Serverのアンインストールおよびアンセットアップの流れを次の図に示します。

図4‒4　クラスタシステムで論理ホスト運用していたPFM - Agent for Exchange Serverのアンインストールおよびアンセットアップの流れ

4.4.2　PFM - Agent for Exchange Serverのアンセットアップ

論理ホスト環境をアンセットアップします。アンセットアップ手順には，実行系ノードの手順と，待機系ノードの手順があります。実行系ノード，待機系ノードの順にアンセットアップしてください。

PFM - Agent for Exchange Serverのアンセットアップ手順について説明します。

注意

アンセットアップする実行系ノードおよび待機系ノードで動作している，Performance Managementのプログラムのすべてのサービスを停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(1)　実行系ノードの論理ホスト環境をアンセットアップする

実行系ノードで，PFM - Agent for Exchange Serverの論理ホストの環境をアンセットアップします。

(a)　クラスタソフトからの停止

クラスタソフトからの操作で，実行系ノードで起動しているすべてのPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止してください。停止する方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(b)　共有ディスクをオンラインにする

共有ディスクがオンラインになっていることを確認します。共有ディスクがオンラインになっていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオンラインにしてください。

(c)　ポート番号の設定を解除する

この手順は，ファイアウォールを使用する環境で，セットアップ時にjpcconf port defineコマンドでポート番号を設定した場合だけに必要な手順です。

ポート番号の解除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Windows用のインストールとセットアップについて説明している章，およびクラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(d)　論理ホスト環境のPFM - Agent for Exchange Serverをアンセットアップする

手順を次に示します。

注意

共有ディスクがオフラインの状態で論理ホスト環境を削除した場合は，物理ホスト上に存在する論理ホストの設定が削除され，共有ディスク上のディレクトリやファイルは削除されません。この場合，共有ディスクをオンラインにして，環境ディレクトリ以下のjp1pcディレクトリを手動で削除する必要があります。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホストの設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all -lhost 論理ホスト名

論理ホスト環境をアンセットアップする前に，現在の設定を確認します。論理ホスト名や共有ディスクのパスなどを確認してください。

jpcconf ha unsetupコマンドを実行して，PFM - Agent for Exchange Serverの論理ホスト環境を削除する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha unsetup -key agty -lhost 論理ホスト名

jpcconf ha unsetupコマンドを実行すると，論理ホストのPFM - Agent for Exchange Serverを起動するための設定が削除されます。また，共有ディスク上の論理ホスト用のファイルが削除されます。

jpcconf ha listコマンドで，論理ホストの設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

論理ホスト環境からPFM - Agent for Exchange Serverが削除されていることを確認してください。

(e)　その他のPerformance Managementプログラムの論理ホスト環境をアンセットアップする

PFM - Agent for Exchange Serverのほかに，同じ論理ホストからアンセットアップするPFM - Agentがある場合は，この段階でアンセットアップしてください。

アンセットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの運用について説明している章，または各PFM - Agentマニュアルの，クラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(f)　論理ホスト環境定義をエクスポートする

論理ホストのPFM - Agent for Exchange Serverを削除したら，環境定義をファイルにエクスポートします。

Performance Managementでは，環境定義のエクスポートおよびインポートによって実行系と待機系の環境を合わせる方式を採っています。

実行系ノードでエクスポートした環境定義（Performance Managementの定義が削除されている）を，待機系ノードにインポートすると，待機系ノードの既存の環境定義（Performance Managementの定義が削除前のままの状態で定義が残っている）と比較して差分（実行系ノードで削除された部分）を確認してPerformance Managementの環境定義を削除します。

手順を次に示します。

jpcconf ha exportコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。

Performance Managementの論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。

例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha export -f lhostexp.txt

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha exportコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha exportコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(g)　論理ホスト環境定義ファイルを待機系ノードにコピーする

「(f)　論理ホスト環境定義をエクスポートする」でエクスポートしたファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(h)　共有ディスクをオフラインにする

クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオフラインにして，作業を終了します。なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，オフラインにする必要はありません。

(2)　待機系ノードの論理ホスト環境をアンセットアップする

実行系ノードでエクスポートしたファイルを待機系ノードにコピーし，待機系ノードで，論理ホスト環境をアンセットアップします。なお，待機系ノードでは，アンセットアップの時に共有ディスクをオンラインにする必要はありません。

手順を次に示します。

(a)　クラスタソフトからの停止

クラスタソフトからの操作で，待機系ノードで起動しているすべてのPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止してください。停止する方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(b)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードに反映させるためにインポートします。なお，待機系ノードでは，インポート時に共有ディスクをオフラインにする必要はありません。

手順を次に示します。

jpcconf ha importコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha import -f lhostexp.txt

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha importコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha importコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

コマンドを実行すると，待機系ノードの環境を，エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって，論理ホストのPFM - Agent for Exchange Serverを起動するための設定が削除されます。ほかの論理ホストのPerformance Managementのプログラムをアンセットアップしている場合は，それらの設定も削除されます。

また，セットアップ時にjpcconf port defineコマンドで固定のポート番号を設定している場合も，解除されます。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホストの設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

実行系ノードでjpcconf ha listコマンドを実行したときと同じ内容が表示されることを確認してください。

(3)　クラスタソフトの登録を解除する

クラスタソフトから，論理ホストのPFM - Agent for Exchange Serverに関する設定を削除してください。

設定を削除する方法は，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(4)　接続先PFM - Managerの解除

接続先PFM - Managerを解除する場合は，PFM - Web ConsoleでPFM - Managerにログインし，接続しているPFM - Agent for Exchange Serverに関連する定義を削除する必要があります。手順を次に示します。

手順を次に示します。

「4.4.2(1)(a)　クラスタソフトからの停止」および「4.4.2(2)(a)　クラスタソフトからの停止」でPFM - Managerサービスを停止している場合，クラスタソフトの操作でPFM - Managerサービスを起動してください。起動する方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

PFM - Web Consoleから，エージェントを削除する。

PFM - Managerのエージェント情報を削除する。

例えば，PFM - Managerが論理ホストjp1-hal上で動作し，PFM - Agent for Exchange Serverが論理ホストjp1-halsr上で動作している場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpctool service delete -id サービスID -host jp1-halsr -lhost jp1-hal

サービスIDには削除するエージェントのサービスIDを指定してください。

PFM - Managerホストでjpctool service syncコマンドを実行する。

jpctool service syncコマンドで同期したサービス情報は，PFM - Web Consoleの画面でエージェント階層を再表示すると，画面に反映されます。

なお，接続先を別のPFM - Managerに変更する場合は，「4.3.4(2)(c)　接続先PFM - Managerを設定する」を参照してください。

4.4.3　アンインストール

PFM - BaseおよびPFM - Agent for Exchange Serverをアンインストールしてください。

アンインストール手順は，非クラスタシステムの場合と同じです。詳細は，「3.5　アンインストール」を参照してください。

注意

PFM - Agent for Exchange Serverをアンインストールする場合は，PFM - Agent for Exchange ServerをアンインストールするノードのPerformance Managementのプログラムのサービスをすべて停止してください。

論理ホスト環境を削除しないでPFM - Agent for Exchange Serverをアンインストールした場合，環境ディレクトリが残ることがあります。その場合は，環境ディレクトリを削除してください。

4.5　PFM - Agent for Exchange Serverの運用方式の変更

ここでは，クラスタシステムでPFM - Agent for Exchange Serverの運用方式を変更する手順を説明します。Performance Management全体の運用方式を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

4.5.1　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポート

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポートは，次の操作を実行した場合だけ実施します。

論理ホストのセットアップ時に，論理ホスト上のノード構成を変更した。

PFM - Agentの論理ホストのセットアップ方法については，「4.3.4(2) 実行系ノードの論理ホスト環境をセットアップする」を参照してください。

他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ時に，論理ホスト環境定義ファイルのエクスポートが必要な操作を実行した。

他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ方法については，「4.3.4(2)(h) その他のPerformance Managementプログラムの論理ホスト環境をセットアップする」を参照してください。

ネットワークの設定時に，ポート番号を設定した。

ネットワークの設定方法については，「4.3.4(2)(i) ネットワークの設定をする」を参照してください。

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポートの手順については，「4.3.4(2)(m)　論理ホスト環境定義をエクスポートする」〜「4.3.4(3)　待機系の論理ホスト環境をセットアップする」を参照してください。

第3編　リファレンス編

5　監視テンプレート

この章では，PFM - Agent for Exchange Serverの監視テンプレートについて説明します。

アラームの記載形式

ここでは，アラームの記載形式を示します。

アラーム名

監視テンプレートのアラーム名を示します。

概要

このアラームで監視できる監視対象の概要について説明します。

主な設定

このアラームの主な設定値を表で説明します。この表では，アラームの設定値と，PFM - Web Consoleの［アラーム階層］画面でアラームアイコンをクリックし，［プロパティの表示］メソッドをクリックしたときに表示される，［プロパティ］画面の設定項目との対応を示しています。各アラームの設定の詳細については，PFM - Web Consoleのアラームの［プロパティ］画面で確認してください。

設定値の「−」は，設定が常に無効であることを示します。

なお，条件式で異常条件と警告条件が同じ場合は，アラームイベントは異常のものだけが発行されます。

関連レポート

このアラームに関連する，監視テンプレートのレポートを示します。PFM - Web Consoleの［エージェント階層］画面でエージェントアイコンをクリックし，［アラームの状態の表示］メソッドで表示される[図データ]アイコンをクリックすると，このレポートを表示できます。

アラーム一覧

PFM - Agent for Exchange Serverの監視テンプレートで定義されているアラームは，「PFM Exchange Template Alarms 10.00」というアラームテーブルにまとめられています。「10.00」は，アラームテーブルのバージョンを示します。

Exchange Server 2010の役割に対応したアラームテーブルがあります。

PFM Exchange Template Alarms [CLA] 10.00 ：クライアントアクセスの役割：

PFM Exchange Template Alarms [HUB] 10.00 ：ハブトランスポートの役割：

PFM Exchange Template Alarms [MAL] 10.00 ：メールボックスの役割：

PFM Exchange Template Alarms [UFM] 10.00 ：ユニファイドメッセージングの役割：

PFM Exchange Template Alarms [EDG] 10.00 ※：エッジトランスポートの役割：

注※

PFM Exchange Template Alarms [EDG] 10.00は，Exchange Server 2013以降のエッジトランスポートの役割にも対応しています。

また，Exchange Server 2013の役割に対応したアラームテーブルもあります。

PFM Exchange Template Alarms [CAS] 10.00 ※：クライアントアクセスの役割：

PFM Exchange Template Alarms [MBX] 10.00 ：メールボックスを含む役割：

注※

Exchange Server 2016環境では，クライアントアクセスの役割のアラームテーブルは使用しません。

このアラームテーブルは，PFM - Web Consoleの［アラーム階層］タブに表示される「Exchange」フォルダに格納されています。

監視テンプレートで定義されているアラームを次の表に示します。

表5‒1　アラーム一覧

アラーム名

説明

% Free Space

論理ディスクの総容量に対し，使用できるディスク容量を監視します。この値は，監視間隔の平均値となります。

% Tot Processor Time

休止状態でない，スレッドのプロセッサータイムを監視します。この値はプロセッサーの基本情報です。サービスが休止状態の時間を計算し"100%"から引いた値となります。この値は，監視間隔の平均値となります。

% Usage

ページファイルインスタンスの総計を監視します。メモリーボトルネックが存在する場合に，使用中であるページファイルがどの程度かを示します。この値は，監視間隔の平均値となります。

Error Access Perm

クライアントからのアクセスが失敗した回数を監視します。この値は不適切なアクセスが実行された回数を示します。この値は，監視間隔の平均値となります。

Errors System

内部サーバエラーが発生した数を監視します。予期されないサーバエラーは，サーバ内部に問題があります。この値は，監視間隔の平均値となります。

Interrupts/sec

ハードウェア割り込みが発生した平均値を監視します。システムクロック，ディスクドライブ，マウスなどのデバイスに対する割り込み状況を示します。この値は，監視間隔の平均値となります。

Mem Available Bytes

利用可能な物理メモリーのサイズを監視します。システムや実行中のプロセスが現在使用していないメモリー容量を示します。この値は，監視間隔の平均値となります。

Pages/sec

ページフォールトを解決するためにディスク読み込み／書き込みされたページの数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

Disk Reads/sec

ディスク読み込みの1秒当たりの回数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

Disk Writes/sec

ディスク書き込みの1秒当たりの回数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

Pooled Non Page Bytes

サーバが使用しているメモリーでページに使用されないバイト数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

Retry Mailbox Q-Len

再試行メールボックス キュー内の再試行中のアイテム数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

Active Mailbox Q-Len

アクティブなメールボックス キュー内のアイテム数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

SMTP Sent Msgs/sec

1秒間にSMTPSendコネクタによって送信されたメッセージの数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

SMTP Rcvd Msgs/sec

1秒間にSMTPサーバで受信したメッセージの数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

Avg Receive Byte/Msg

受信したメッセージごとの平均バイト数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

MTA Work Q-Len

MSExchange IP Private（ハブトランスポート機能のサーバ内蓄積）についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータです。この値は，監視間隔の平均値となります。

Msgs Delivered/sec

すべての受信者にメッセージが配信される1秒当たりの数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

Msgs Sent/sec

トランスポートに送信されるメッセージの1秒当たりの数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

Msg Rec Del/min MPTS

プライベートシステムインフォメーションストアに配信されたメッセージの1分当たりの数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

RPC Slow Packets

過去1024パケットの中で待ち時間が2秒を超えるRPCパケットの数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

RPC Avg Latency

RPCの待ち時間（過去1024パケットの平均をミリ秒単位で表示）です。この値は，監視間隔の平均値となります。

RPC Ops/sec

RPC処理の速度です。この値は，監視間隔の平均値となります。

RPC Req

インフォメーション ストアで現在処理されているクライアント要求の数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

OWA Req/sec

1秒間にOutlook Web Accessによって処理された要求の数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

OWA Avg Response Tm

OEHまたはASPX要求の開始から終了までに要した平均時間 （ミリ秒）です。この値は，監視間隔の平均値となります。

% Free Space

概要

論理ディスクの総容量に対し，使用できるディスク容量を監視します。

この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

Exchange

メッセージテキスト

Consider upgrading the disk drive or moving some files to an additional disk or server

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

Logical Disk Parameters(PI_LDP)

フィールド

% Free Space

異常条件

% Free Space < "15"

警告条件

% Free Space < "20"

（凡例）

−：設定は常に無効です

関連レポート

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/Logical Disk

% Tot Processor Time

概要

休止状態でない，スレッドのプロセッサータイムを監視します。この値はプロセッサーの基本情報です。サービスが休止状態の時間を計算し"100%"から引いた値となります。この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

Exchange

メッセージテキスト

May need to upgrade or add processors

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

Processor Parameters(PI_PRP)

フィールド

% Processor Time

異常条件

% Processor Time > "90"

警告条件

% Processor Time > "80"

（凡例）

−：設定は常に無効です

関連レポート

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/Processor

% Usage

概要

ページファイルインスタンスの総計を監視します。メモリーボトルネックが存在する場合に，使用中であるページファイルがどの程度かを示します。この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

Exchange

メッセージテキスト

In such faults there should be increase in the amount of memory / reduce the case size on the server

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

Page File Parameters(PI_PFP)

フィールド

% Usage

異常条件

% Usage > "70"

警告条件

% Usage > "65"

（凡例）

−：設定は常に無効です

関連レポート

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/Paging File

Error Access Perm

概要

クライアントからのアクセスが失敗した回数を監視します。この値は不適切なアクセスが実行された回数を示します。この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

Exchange

メッセージテキスト

Someone is randomly attempting to access system files

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

Server Parameters(PI_SERP)

フィールド

Error Access Permissions

異常条件

Error Access Permissions > "10"

警告条件

Error Access Permissions > "5"

（凡例）

−：設定は常に無効です

関連レポート

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/Server

Errors System

概要

内部サーバエラーが発生した数を監視します。予期されないサーバエラーは，サーバ内部に問題があります。

この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

Exchange

メッセージテキスト

The number of times an internal Server Error was detected is %CVS%

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

Server Parameters(PI_SERP)

フィールド

Errors System

異常条件

Errors System > "3"

警告条件

Errors System > "2"

（凡例）

−：設定は常に無効です

関連レポート

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/Server

Interrupts/sec

概要

ハードウェア割り込みが発生した平均値を監視します。システムクロック，ディスクドライブ，マウスなどのデバイスに対する割り込み状況を示します。

この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

Exchange

メッセージテキスト

May need to upgrade or add processors

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

Processor Parameters(PI_PRP)

フィールド

Interrupts/sec

異常条件

Interrupts/sec > "1,500"

警告条件

Interrupts/sec > "1,300"

（凡例）

−：設定は常に無効です

関連レポート

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/Processor

Mem Available Bytes

概要

利用可能な物理メモリーのサイズを監視します。システムや実行中のプロセスが現在使用していないメモリー容量を示します。この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

Exchange

メッセージテキスト

If the server has very little available memory, you may need to add memory to the system

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

Memory Parameters(PI_MP)

フィールド

Available Bytes

異常条件

Available Bytes < " 4,194,304 "

警告条件

Available Bytes < " 10,485,760 "

（凡例）

−：設定は常に無効です

関連レポート

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/Memory

Pages/sec

概要

ページフォールトを解決するためにディスク読み込み／書き込みされたページの数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

Exchange

メッセージテキスト

If the server has very little available memory, you may need to add memory to the system

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

Memory Parameters(PI_MP)

フィールド

Pages/sec

異常条件

Pages/sec > "20"

警告条件

Pages/sec > "17"

（凡例）

−：設定は常に無効です

関連レポート

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/Memory

Disk Reads/sec

概要

ディスク読み込みの1秒当たりの回数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

Exchange

メッセージテキスト

H/W Diagnosis by a side is carried out

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

Logical Disk Parameters(PI_LDP)

フィールド

Disk Reads/sec

異常条件

PI_LDP_DISK_READS_PER_SEC>="50"

警告条件

PI_LDP_DISK_READS_PER_SEC>="40"

（凡例）

−：設定は常に無効です

Disk Writes/sec

概要

ディスク書き込みの1秒当たりの回数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

Exchange

メッセージテキスト

H/W Diagnosis by a side is carried out

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

Logical Disk Parameters(PI_LDP)

フィールド

Disk Writes/sec

異常条件

PI_LDP_DISK_WRITES_PER_SEC>="40"

警告条件

PI_LDP_DISK_WRITES_PER_SEC>="40"

（凡例）

−：設定は常に無効です

Pooled Non Page Bytes

サーバが使用しているメモリーでページに使用されないバイト数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

Exchange

メッセージテキスト

A number when the number of bytes which is not used for Page by the memory which the server is using is detected is %CVS%

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

Memory Parameters(PI_MP)

フィールド

Pooled Non Paged Bytes

異常条件

PI_MP_POOLED_NON_PAGED_BYTES<"0"

警告条件

PI_MP_POOLED_NON_PAGED_BYTES<"0"

（凡例）

−：設定は常に無効です

Retry Mailbox Q-Len

再試行メールボックス キュー内の再試行中のアイテム数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

Exchange

メッセージテキスト

It is checked whether there are any abnormalities in a mail box

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

MTA queue Activity(PI_MTQA)

フィールド

Retry Mailbox Queue Length

異常条件

PI_MTQA_EXCH_MTA_RETRY_DELV_QUE_LEN>="100"

警告条件

PI_MTQA_EXCH_MTA_RETRY_DELV_QUE_LEN>="80"

（凡例）

−：設定は常に無効です

Active Mailbox Q-Len

アクティブなメールボックス キュー内のアイテム数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

Exchange

メッセージテキスト

It is checked from an event log etc. whether there are any abnormalities in a mail box

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

MTA queue Activity(PI_MTQA)

フィールド

Active Mailbox Queue Length

異常条件

PI_MTQA_EXCH_MTA_ACTIVE_DELV_QUE_LEN>=["250"]

警告条件

PI_MTQA_EXCH_MTA_ACTIVE_DELV_QUE_LEN>=["200"]

（凡例）

−：設定は常に無効です

SMTP Sent Msgs/sec

1秒間にSMTPSendコネクタによって送信されたメッセージの数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

Exchange

メッセージテキスト

It is SMTPSend in 1 second. A number when the number of the messages transmitted by the connector is detected is %CVS%

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

SMTP Activity(PI_SMTP)

フィールド

SMTP Sent Msgs/sec

異常条件

PI_SMTP_EXCH_SMTP_MESS_SENT_PER_SEC<"0"

警告条件

PI_SMTP_EXCH_SMTP_MESS_SENT_PER_SEC<"0"

（凡例）

−：設定は常に無効です

SMTP Rcvd Msgs/sec

1秒間にSMTP サーバで受信したメッセージの数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

Exchange

メッセージテキスト

It is SMTP in 1 second. A number when the number of the messages which received with the server is detected is %CVS%

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

SMTP Activity(PI_SMTP)

フィールド

SMTP Rcvd Msgs/sec

異常条件

PI_SMTP_EXCH_SMTP_MESS_RCVD_PER_SEC<"0"

警告条件

PI_SMTP_EXCH_SMTP_MESS_RCVD_PER_SEC<"0"

（凡例）

−：設定は常に無効です

Avg Receive Byte/Msg

受信したメッセージごとの平均バイト数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

Exchange

メッセージテキスト

A number when the average number of bytes for every message which received is detected is %CVS%

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

SMTP Activity(PI_SMTP)

フィールド

Avg Receive Bytes/Msg

異常条件

PI_SMTP_EXCH_SMTP_AVG_BYTES_RECV_MESS<"0"

警告条件

PI_SMTP_EXCH_SMTP_AVG_BYTES_RECV_MESS<"0"

（凡例）

−：設定は常に無効です

MTA Work Q-Len

MSExchange IP Private（ハブトランスポート機能のサーバ内蓄積）についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータです。この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

Exchange

メッセージテキスト

When a server is considered to have received a lot of messages, a message is deleted from transmitting cue

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

Message Queue HubTransport(PI_MQH)

フィールド

MTA Work Queue Length

異常条件

PI_MQH_EXCH_IS_MTA_WORK_QUEUE_LEN>"100"

警告条件

PI_MQH_EXCH_IS_MTA_WORK_QUEUE_LEN>"80"

（凡例）

−：設定は常に無効です

Msgs Delivered/sec

すべての受信者にメッセージが配信される1秒当たりの数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

Exchange

メッセージテキスト

A message is distributed to all the receiving persons. One A number when the number of times around a second is detected is %CVS%

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

Message Transmission(PI_MSTR)

フィールド

Msgs Delivered/sec

異常条件

PI_MSTR_EXCH_IS_PVT_MESS_DELV_PER_SEC="0"

警告条件

PI_MSTR_EXCH_IS_PVT_MESS_DELV_PER_SEC="0"

（凡例）

−：設定は常に無効です

Msgs Sent/sec

トランスポートに送信されるメッセージの1秒当たりの数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

Exchange

メッセージテキスト

Message transmitted to transport One A number when the number around a second is detected is %CVS%

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

Message Transmission(PI_MSTR)

フィールド

Msgs Sent/sec

異常条件

PI_MSTR_EXCH_IS_PVT_MESS_SENT_PER_SEC<"0"

警告条件

PI_MSTR_EXCH_IS_PVT_MESS_SENT_PER_SEC<"0"

（凡例）

−：設定は常に無効です

Msg Rec Del/min MPTS

プライベートシステムインフォメーションストアに配信されたメッセージの1分当たりの数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

Exchange

メッセージテキスト

1 distributed to the private system information store A number when the number of the messages per part is detected is %CVS%

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

Messages Processed by Pvt store(PI_MPTS)

フィールド

Message Recipients Delivered/min

異常条件

PI_MPTS_EXCH_IS_PVT_MESS_DELV_PER_MIN<"0"

警告条件

PI_MPTS_EXCH_IS_PVT_MESS_DELV_PER_MIN<"0"

（凡例）

−：設定は常に無効です

RPC Slow Packets

過去1024パケットの中で待ち時間が2秒を超えるRPCパケットの数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

Exchange

メッセージテキスト

Past A number when the number of RPC packets with which waiting time exceeds 2 seconds in 1024 packets is detected is %CVS%

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

Remote Procedure Call(PI_RPC)

フィールド

RPC Slow Packets

異常条件

PI_RPC_EXCH_IS_RPC_SLOW_PACKETS>="3"

警告条件

PI_RPC_EXCH_IS_RPC_SLOW_PACKETS>="2"

（凡例）

−：設定は常に無効です

RPC Avg Latency

RPCの待ち時間（過去1024パケットの平均をミリ秒単位で表示）です。この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

Exchange

メッセージテキスト

A specific protocol is overall. It is judged whether it is the cause of the standby time of RPC

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

Remote Procedure Call(PI_RPC)

フィールド

RPC Avg Latency

異常条件

PI_RPC_EXCH_IS_RPC_AVERAGE_LATENCY>"25"

警告条件

PI_RPC_EXCH_IS_RPC_AVERAGE_LATENCY>"20"

（凡例）

−：設定は常に無効です

RPC Ops/sec

RPC処理の速度です。この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

Exchange

メッセージテキスト

It checks whether the bottleneck has occurred on a network

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

Remote Procedure Call(PI_RPC)

フィールド

RPC Ops/sec

異常条件

PI_RPC_EXCH_IS_RPC_OP_PER_SEC<"0"

警告条件

PI_RPC_EXCH_IS_RPC_OP_PER_SEC<"0"

（凡例）

−：設定は常に無効です

RPC Req

インフォメーション ストアで現在処理されているクライアント要求の数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

Exchange

メッセージテキスト

It checks whether the bottleneck has occurred on a network

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

Remote Procedure Call(PI_RPC)

フィールド

RPC Req

異常条件

PI_RPC_EXCH_IS_RPC_REQ>="56"

警告条件

PI_RPC_EXCH_IS_RPC_REQ>="70"

（凡例）

−：設定は常に無効です

OWA Req/sec

1秒間にOutlook Web Accessによって処理された要求の数です。この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

Exchange

メッセージテキスト

A number when the number of the demands processed by Outlook Web Access in 1 second is detected is %CVS%

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

Outlook Web Access(PI_OWA)

フィールド

OWA Req/sec

異常条件

PI_OWA_EXCH_OWA_REQ_PER_SEC<"0"

警告条件

PI_OWA_EXCH_OWA_REQ_PER_SEC<"0"

（凡例）

−：設定は常に無効です

OWA Avg Response Tm

OEHまたはASPX要求の開始から終了までに要した平均時間（ミリ秒）です。この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

Exchange

メッセージテキスト

The performance of a network situation or the whole server is checked

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

Outlook Web Access(PI_OWA)

フィールド

OWA Avg Response Time

異常条件

PI_OWA_EXCH_OWA_AVG_RESPONSE_TIME>="100"

警告条件

PI_OWA_EXCH_OWA_AVG_RESPONSE_TIME>="80"

（凡例）

−：設定は常に無効です

レポートの記載形式

ここでは，レポートの記載形式を示します。レポートは，アルファベット順に記載しています。記載形式を次に示します。

レポート名

監視テンプレートのレポート名を示します。

概要

このレポートで表示できる情報の概要について説明します。

格納先

このレポートの格納先を示します。

レコード

このレポートで使用するパフォーマンスデータが，格納されているレコードを示します。履歴レポートを表示するためには，この欄に示すレコードを収集するように，あらかじめ設定しておく必要があります。レポートを表示する前に，PFM - Web Consoleの［エージェント階層］画面でエージェントのプロパティを表示して，このレコードが「Log = Yes」に設定されているか確認してください。リアルタイムレポートの場合，設定する必要はありません。

フィールド

このレポートで使用するレコードのフィールドについて，表で説明します。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

このレポートに関連づけられた，監視テンプレートのレポートを表で説明します。このドリルダウンレポートを表示するには，PFM - Web Consoleのレポートウィンドウのツールバーにあるドリルダウンレポートドロップダウンリストから，該当するドリルダウンレポート名を選択し，[図データ]ボタンをクリックしてください。なお，レポートによってドリルダウンレポートを持つものと持たないものがあります。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

このレポートのフィールドに関連づけられた，監視テンプレートのレポートを表で説明します。このドリルダウンレポートを表示するには，PFM - Web Consoleのレポートウィンドウに表示されているレポートのグラフまたはレポートウィンドウ下部に表示されているフィールド名をクリックしてください。履歴レポートの場合，レポート中の青色で表示されている時間をクリックすることで，より詳細な時間間隔でレポートを表示できます。なお，レポートによってドリルダウンレポートを持つものと持たないものがあります。

レポートのフォルダ構成

PFM - Agent for Exchange Serverのレポートのフォルダ構成を次に示します。< >内は，フォルダ名を示します。

<Exchange>
+-- <Monthly Trend>
|    +-- Data Store Trend(7.0)
|    +-- Database Trend
|    +-- Information Store Trend(7.0)
|    +-- Message Conns Queue Trend
|    +-- <Advanced>
|          +-- IF Mail Trend(5.0)
|          +-- IMAP Active Trend(5.0)
|          +-- IT Mail Trend(5.0)
|          +-- Logical Disk Active Trend(5.0)
|          +-- MTA Active Trend(5.0)
|          +-- MTA Messages Trend
|          +-- Message Queue by HubTransport Trend(6.0)
|          +-- Message Queue by Mailbox Trend(7.0)
|          +-- Message Total Trend(6.0)
|          +-- Message Transmission Trend(5.0)
|          +-- Network Segment Trend※1
|          +-- ORF Mail Trend(5.0)
|          +-- ORT Mail Trend(5.0)
|          +-- OSF Mail Trend(5.0)
|          +-- OST Mail Trend(5.0)
|          +-- Outlook Web Access Trend(5.0)
|          +-- POP Active Trend(5.0)
|          +-- Private Messages Trend
|          +-- Public Messages Trend
|          +-- Redirector Trend
|          +-- Remote Procedure Call Trend(5.0)
|          +-- SMTP Active Trend(5.0)
|          +-- Users Trend(7.0)
+-- <Status Reporting>
|    +-- <Daily Trend>
|    |    +-- Data Store Trend(7.0)
|    |    +-- Database Trend
|    |    +-- Information Store Trend(7.0)
|    |    +-- Message Conns Queue Trend
|    |    +-- <Advanced>
|    |          +-- IF Mail Trend(5.0)
|    |          +-- IMAP Active Trend(5.0)
|    |          +-- IT Mail Trend(5.0)
|    |          +-- Internet Message Connector Trend※2
|    |          +-- Logical Disk Active Trend(5.0)
|    |          +-- Logical Disk Trend
|    |          +-- MTA Active Trend(5.0)
|    |          +-- Memory Trend(7.0)
|    |          +-- Message Queue Trend(7.0)
|    |          +-- Message Queue by HubTransport Trend(6.0)
|    |          +-- Message Queue by Mailbox Trend(7.0)
|    |          +-- Message Total Trend(6.0)
|    |          +-- Message Transfer Agent Trend
|    |          +-- Message Transmission Trend(5.0)
|    |          +-- Network Segment Trend※1
|    |          +-- ORF Mail Trend(5.0)
|    |          +-- ORT Mail Trend(5.0)
|    |          +-- OSF Mail Trend(5.0)
|    |          +-- OST Mail Trend(5.0)
|    |          +-- Outlook Web Access Trend(5.0)
|    |          +-- POP Active Trend(5.0)
|    |          +-- Paging File Trend
|    |          +-- Private Messages Trend
|    |          +-- Processor Trend
|    |          +-- Public Messages Trend
|    |          +-- Redirector Trend
|    |          +-- Remote Procedure Call Trend(5.0)
|    |          +-- SMTP Active Trend(5.0)
|    |          +-- Server Trend
|    |          +-- System Trend
|    |          +-- Users Trend(7.0)
|    +-- <Real-Time>
|        +-- Network Status(7.0)
|        +-- Process Status(7.0)
|        +-- Top 10 Receivers Status
|        +-- Top 10 Senders Status
|        +-- Unused Mailbox Status
+-- <Troubleshooting>
+-- <Real-Time>
|    +-- IF Mail(5.0)
|    +-- IMAP Active(5.0)
|    +-- IT Mail(5.0)
|    +-- Logical Disk
|    +-- Logical Disk Active(5.0)
|    +-- Logical Disk Space
|    +-- MTA Active(5.0)
|    +-- MTA Messages
|    +-- Memory(7.0)
|    +-- Message Queue by HubTransport(6.0)
|    +-- Message Queue by Mailbox(7.0)
|    +-- Message Total(6.0)
|    +-- Message Transmission(5.0)
|    +-- Network Condition
|    +-- ORF Mail(5.0)
|    +-- ORT Mail(5.0)
|    +-- OSF Mail(5.0)
|    +-- OST Mail(5.0)
|    +-- Outlook Web Access(5.0)
|    +-- POP Active(5.0)
|    +-- Paging File
|    +-- Private Messages
|    +-- Processor
|    +-- Public Messages
|    +-- Redirector
|    +-- Remote Procedure Call(5.0)
|    +-- SMTP Active(5.0)
|    +-- Server
|    +-- System
|    +-- Users(7.0)
|    +-- <Drilldown Only>
|         +-- Network Detail(7.0)
|         +-- Redirector Detail
+--   <Recent Past>
     +-- Data Store Summary(7.0)
     +-- Database Summary
     +-- Information Store Summary(7.0)
     +-- Message Conns Queue Summary
     +-- <Advanced>
          +-- Logical Disk Space Summary
          +-- Memory Summary(7.0)
          +-- Paging File Summary
          +-- Processor Summary
          +-- System Summary

注※1

Windowsの仕様によりレポートを表示できません。

注※2

Exchange Serverの仕様によりレポートを表示できません。

各フォルダの説明を次に示します。

「Monthly Trend」フォルダ

最近1か月間の1日ごとに集計された情報を表示するレポートが格納されています。1か月のシステムの傾向を分析するために使用します。

「Status Reporting」フォルダ

日，または週ごとに，システムの総合的な状態を見るために使用します。また，履歴レポートのほかにリアルタイムレポートの表示もできます。

「Daily Trend」フォルダ

最近24時間の1時間ごとに集計された情報を表示するレポートが格納されています。1日ごとにシステムの状態を確認するために使用します。

「Real-Time」フォルダ

システムの状態を確認するためのリアルタイムレポートが格納されています。

「Troubleshooting」フォルダ

トラブルを解決するのに役立つ情報を表示するレポートが格納されています。システムに問題が発生した場合，問題の原因を調査するために使用します。

「Real-Time」フォルダ

現在のシステムの状態を確認するためのリアルタイムレポートが格納されています。

「Recent Past」フォルダ

最近1時間の1分ごとに集計された情報を表示する履歴レポートが格納されています。

さらに，これらのフォルダの下位には，次のフォルダがあります。上位のフォルダによって，どのフォルダがあるかは異なります。各フォルダについて次に説明します。

「Advanced」フォルダ

デフォルトで「Log=No」に設定されているレコードを使用しているレポートが格納されています。このフォルダのレポートを表示するには，使用しているレコードの設定をPFM - Web Consoleで「Log=Yes」にする必要があります。

「Drilldown Only」フォルダ

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）として表示されるレポートが格納されています。そのレポートのフィールドに関連する詳細な情報を表示するために使用します。

レポート一覧

監視テンプレートで定義されているレポートをアルファベット順に次の表に示します。

表5‒2　レポート一覧

レポート名

表示する情報

格納先

Data Store Summary(7.0)

最近1時間の，Exchange Serverのデータストアに関する1分ごとの情報。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Recent Past/

Data Store Trend(7.0)（Exchange Serverのデータストアに関する1日ごとの情報）

最近1か月間の，Exchange Serverのデータストアに関する1日ごとの情報。

Reports/Exchange/Monthly Trend/

Data Store Trend(7.0)（Exchange Serverのデータストアに関する1時間ごとの情報）

最近24時間の，Exchange Serverのデータストアに関する1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/

Database Summary

最近1時間の，データベースに関する1分ごとの情報。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Recent Past/

Database Trend（データベースに関する1日ごとの情報）

最近1か月間の，データベースに関する1日ごとの情報。

Reports/Exchange/Monthly Trend/

Database Trend（データベースに関する1時間ごとの情報）

最近24時間の，データベースに関する1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/

IF Mail(5.0)

メールボックスに配信された内部メール送信者についてのリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

IF Mail Trend(5.0)（内部メール送信者について1日ごとの情報）

最近1か月間の，メールボックスに配信された内部メール送信者についての1日ごとの情報。

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

IF Mail Trend(5.0)（内部メール送信者について1時間ごとの情報）

最近24時間の，メールボックスに配信された内部メール送信者についての1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

IMAP Active(5.0)

IMAP4 Activityについてのリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

IMAP Active Trend(5.0)（IMAP4 Activityについて1日ごとの情報）

最近1か月間の，IMAP4 Activityについての1日ごとの情報。

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

IMAP Active Trend(5.0)（IMAP4 Activityについて1時間ごとの情報）

最近24時間の，IMAP4 Activityについての1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Information Store Summary(7.0)

最近1時間の，Exchange Serverのインフォメーションストアに関する1分ごとの情報。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Recent Past/

Information Store Trend(7.0)（Exchange Serverのインフォメーションストアに関する1日ごとの情報）

最近1か月間の，Exchange Serverのインフォメーションストアに関する1日ごとの情報。

Reports/Exchange/Monthly Trend/

Information Store Trend(7.0)（Exchange Serverのインフォメーションストアに関する1時間ごとの情報）

最近24時間の，Exchange Serverのインフォメーションストアに関する1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/

Internet Message Connector Trend※2

最近24時間の，インターネットメッセージコネクターの1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

IT Mail(5.0)

メールボックスに配信された内部メール受信者についてのリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

IT Mail Trend(5.0)（内部メール受信者について1日ごとの情報）

最近1か月間の，メールボックスに配信された内部メール受信者についての1日ごとの情報。

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

IT Mail Trend(5.0)（内部メール受信者について1時間ごとの情報）

最近24時間の，メールボックスに配信された内部メール受信者についての1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Logical Disk Active(5.0)

論理ディスクアクティビティについてのリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

Logical Disk Active Trend(5.0)（論理ディスクアクティビティについて1日ごとの情報）

最近1か月間の，論理ディスクアクティビティについての1日ごとの情報。

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

Logical Disk Active Trend(5.0)（論理ディスクアクティビティについて1時間ごとの情報）

最近24時間の，論理ディスクアクティビティについての1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Logical Disk

論理ディスクの稼働情報を示すリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

Logical Disk Space

論理ディスクの空き容量についての情報を示すリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

Logical Disk Space Summary

最近1時間の，論理ディスクの空き容量の1分ごとの平均使用状況。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/

Logical Disk Trend

最近24時間の，論理ディスクの1時間ごとの使用状況。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Memory(7.0)

メモリーの使用状況の概要を示すリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

Memory Summary(7.0)

最近1時間の，メモリーの1分ごとの平均使用状況。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/

Memory Trend(7.0)

最近24時間の，メモリーの1時間ごとの使用状況。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Message Conns Queue Summary

最近1時間の，メッセージキューに関する1分ごとの情報。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Recent Past/

Message Conns Queue Trend（メッセージキューに関する1日ごとの情報）

最近1か月間の，メッセージキューに関する1日ごとの情報。

Reports/Exchange/Monthly Trend/

Message Conns Queue Trend（メッセージキューに関する1時間ごとの情報）

最近24時間の，メッセージキューに関する1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/

Message Queue by HubTransport(6.0)

MSExchange IP Private（ハブトランスポート機能のサーバ内蓄積）についてのリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

Message Queue by HubTransport Trend(6.0)（MSExchange IP Private（ハブトランスポート機能のサーバ内蓄積）について1日ごとの情報）

最近1か月間の，MSExchange IP Private（ハブトランスポート機能のサーバ内蓄積）についての1日ごとの情報。

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

Message Queue by HubTransport Trend(6.0)（MSExchange IP Private（ハブトランスポート機能のサーバ内蓄積）について1時間ごとの情報）

最近24時間の，MSExchange IP Private（ハブトランスポート機能のサーバ内蓄積）についての1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Message Queue by Mailbox(7.0)

MSExchange IP Private（メールボックス機能のサーバ内蓄積）についてのリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time

Message Queue by Mailbox Trend(7.0)（MSExchange IP Private（メールボックス機能のサーバ内蓄積）について1日ごとの情報）

最近1か月間の，MSExchange IP Private（メールボックス機能のサーバ内蓄積）についての1日ごとの情報。

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

Message Queue by Mailbox Trend(7.0)（MSExchange IP Private（メールボックス機能のサーバ内蓄積）について1時間ごとの情報）

最近24時間の，MSExchange IP Private（メールボックス機能のサーバ内蓄積）についての1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Message Queue Trend(7.0)

最近24時間の，メッセージキューの1時間ごとの使用状況。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Message Total(6.0)

メールの送受信量についてのリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

Message Total Trend(6.0)（メールの送受信量について1日ごとの情報）

最近1か月間の，メールの送受信量についての1日ごとの情報。

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

Message Total Trend(6.0)（メールの送受信量について1時間ごとの情報）

最近24時間の，メールの送受信量についての1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Message Transfer Agent Trend

最近24時間の，メール処理の1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Message Transmission(5.0)

メッセージトランスミッションについてのリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

Message Transmission Trend(5.0)（メッセージトランスミッションについて1日ごとの情報）

最近1か月間の，メッセージトランスミッションについての1日ごとの情報。

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

Message Transmission Trend(5.0)（メッセージトランスミッションについて1時間ごとの情報）

最近24時間の，メッセージトランスミッションについての1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

MTA Active(5.0)

MTA queue Activityについてのリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

MTA Active Trend(5.0)（MTA queue Activityについて1日ごとの情報）

最近1か月間の，MTA queue Activityについての1日ごとの情報。

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

MTA Active Trend(5.0)（MTA queue Activityについて1時間ごとの情報）

最近24時間の，MTA queue Activityについての1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

MTA Messages

メッセージの使用状況を示すリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

MTA Messages Trend

最近1か月間の，MTAが処理したメッセージに関する1日ごとの情報。

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

Network Condition

ネットワークの使用状況を示すリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

Network Detail(7.0)

ネットワークの使用状況の詳細を示すリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/

Network Segment Trend※1（ネットワークに関する1日ごとの情報）

最近1か月間の，ネットワークに関する1日ごとの情報。

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

Network Segment Trend※1（ネットワークに関する1時間ごとの情報）

最近24時間の，ネットワークに関する1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Network Status(7.0)

ネットワークの使用状況を示すリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Status Reporting/Real-Time/

ORF Mail(5.0)

受信外部メールの送信ドメインについてのリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

ORF Mail Trend(5.0)（受信外部メールの送信ドメインについて1日ごとの情報）

最近1か月間の，受信外部メールの送信ドメインについての1日ごとの情報。

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

ORF Mail Trend(5.0)（受信外部メールの送信ドメインについて1時間ごとの情報）

最近24時間の，受信外部メールの送信ドメインについての1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

ORT Mail(5.0)

受信外部メールの受信者についてのリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

ORT Mail Trend(5.0)（受信外部メールの受信者について1日ごとの情報）

最近1か月間の，受信外部メールの受信者についての1日ごとの情報。

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

ORT Mail Trend(5.0)（受信外部メールの受信者について1時間ごとの情報）

最近24時間の，受信外部メールの受信者についての1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

OSF Mail(5.0)

送信外部メールの送信者についてのリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

OSF Mail Trend(5.0)（送信外部メールの送信者について1日ごとの情報）

最近1か月間の，送信外部メールの送信者についての1日ごとの情報。

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

OSF Mail Trend(5.0)（送信外部メールの送信者について1時間ごとの情報）

最近24時間の，送信外部メールの送信者についての1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

OST Mail(5.0)

送信外部メールの受信ドメインについてのリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

OST Mail Trend(5.0)（送信外部メールの受信ドメインについて1日ごとの情報）

最近1か月間の，送信外部メールの受信ドメインについての1日ごとの情報。

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

OST Mail Trend(5.0)（送信外部メールの受信ドメインについて1時間ごとの情報）

最近24時間の，送信外部メールの受信ドメインについての1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Outlook Web Access(5.0)

Outlook Web Accessについてのリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

Outlook Web Access Trend(5.0)（Outlook Web Accessについて1日ごとの情報）

最近1か月間の，Outlook Web Accessについての1日ごとの情報。

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

Outlook Web Access Trend(5.0)（Outlook Web Accessについて1時間ごとの情報）

最近24時間の，Outlook Web Accessについての1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Paging File

ページングファイルの使用状況を示すリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

Paging File Summary

最近1時間の，ページングファイルの1分ごとの使用状況。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/

Paging File Trend

最近24時間の，ページングファイルの1時間ごとの使用状況。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

POP Active(5.0)

POP3 Activityについてのリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

POP Active Trend(5.0)（POP3 Activityについて1日ごとの情報）

最近1か月間の，POP3 Activityについての1日ごとの情報。

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

POP Active Trend(5.0)（POP3 Activityについて1時間ごとの情報）

最近24時間の，POP3 Activityについての1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Private Messages

プライベートメッセージの情報を示すリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

Private Messages Trend（プライベートメッセージの1日ごとの情報）

最近1か月間の，プライベートメッセージの1日ごとの情報。

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

Private Messages Trend（プライベートメッセージの1時間ごとの情報）

最近24時間の，プライベートメッセージの1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Process Status(7.0)

プロセスの稼働状況に関する情報を示すリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Status Reporting/Real-Time/

Processor

プロセッサーの使用状況を示すリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

Processor Summary

最近1時間の，プロセッサーの1分ごとの稼働情報。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/

Processor Trend

最近24時間の，プロセッサーの1時間ごとの使用状況。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Public Messages

パブリックメッセージの情報を示すリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

Public Messages Trend（パブリックメッセージの1日ごとの情報）

最近1か月間の，パブリックメッセージの1日ごとの情報。

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

Public Messages Trend（パブリックメッセージの1時間ごとの情報）

最近24時間の，パブリックメッセージの1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Redirector

クライアントを監視する情報の概要を示すリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

Redirector Detail

クライアントを監視する情報の詳細を示すリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/

Redirector Trend（クライアントを監視する1日ごとの情報）

最近1か月間の，クライアントを監視する1日ごとの情報。

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

Redirector Trend（クライアントを監視する1時間ごとの情報）

最近24時間の，クライアントを監視する1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Remote Procedure Call(5.0)

RPC(Remote Procedure Call)についてのリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

Remote Procedure Call Trend(5.0)（RPCについて1日ごとの情報）

最近1か月間の，RPC(Remote Procedure Call)についての1日ごとの情報。

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

Remote Procedure Call Trend(5.0)（RPCについて1時間ごとの情報）

最近24時間の，RPC(Remote Procedure Call)についての1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Server

サーバの使用状況を示すリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

Server Trend

最近24時間の，サーバの1時間ごとの使用状況。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

SMTP Active(5.0)

SMTP Activityについてのリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

SMTP Active Trend(5.0)（SMTP Activityについて1日ごとの情報）

最近1か月間の，SMTP Activityについての1日ごとの情報。

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

SMTP Active Trend(5.0)（SMTP Activityについて1時間ごとの情報）

最近24時間の，SMTP Activityについての1時間ごとの情報。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

System

システムの使用状況を示すリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

System Summary

最近1時間の，システムの1分ごとの使用状況。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/

System Trend

最近24時間の，システムの1時間ごとの最新稼働状況。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Top 10 Receivers Status

上位レシーバーのMail使用状況を示すリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Status Reporting/Real-Time/

Top 10 Senders Status

上位メールセンダー状況を示すリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Status Reporting/Real-Time/

Unused Mailbox Status

"0"メッセージのMailbox状況を示すリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Status Reporting/Real-Time/

Users(7.0)

ユーザーの使用状況を示すリアルタイムレポート。

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

Users Trend(7.0)（User Countの1日ごとの平均バイト数）

最近1か月間の，User Countの1日ごとの平均バイト数。

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

Users Trend(7.0)（ユーザーの1時間ごとの接続状況）

最近24時間の，ユーザーの1時間ごとの接続状況。

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

注※1

Windowsの仕様によりレポートを表示できません。

注※2

Exchange Serverの仕様によりレポートを表示できません。

Data Store Summary(7.0)

概要

最近1時間の，Exchange Serverのデータストアに関する1分ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

Performance Counters（PI）

フィールド

フィールド名

説明

ExchDS Pending Replication Sync

データストアのキューイングされたが処理されていない同期化の数。

ExchDS Remaining Replication

データストアのローカルサーバに適用されていない現行の複製アップデートパケットで受信したオブジェクト修正の数。

Data Store Trend(7.0)（Exchange Serverのデータストアに関する1日ごとの情報）

概要

最近1か月間の，Exchange Serverのデータストアに関する1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Monthly Trend/

レコード

Performance Counters（PI）

フィールド

フィールド名

説明

ExchDS Pending Replication Sync

データストアのキューイングされたが処理されていない同期化の数。

ExchDS Remaining Replication

データストアのローカルサーバに適用されていない現行の複製アップデートパケットで受信したオブジェクト修正の数。

Data Store Trend(7.0)（Exchange Serverのデータストアに関する1時間ごとの情報）

概要

最近24時間の，Exchange Serverのデータストアに関する1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/

レコード

Performance Counters（PI）

フィールド

フィールド名

説明

ExchDS Pending Replication Sync

データストアのキューイングされたが処理されていない同期化の数。

ExchDS Remaining Replication

データストアのローカルサーバに適用されていない現行の複製アップデートパケットで受信したオブジェクト修正の数。

Database Summary

概要

最近1時間の，データベースに関する1分ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

Performance Counters（PI）

フィールド

フィールド名

説明

Database Cache % Hits

ファイル操作なしにデータベースキャッシュによって達成されたデータベースファイルページ要求の比率。

Database Cache Size

ファイル操作をやめるデータベースファイルから共通に使用されている情報を保存するためにデータベースキャッシュマネージャによって使用されているシステムメモリーの量。

Database Open Cache % Hits

キャッシュされたスキーム情報を使用して開いたデータベーステーブルの比率。

Database Trend（データベースに関する1日ごとの情報）

概要

最近1か月間の，データベースに関する1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Monthly Trend/

レコード

Performance Counters（PI）

フィールド

フィールド名

説明

Database Cache % Hits

ファイル操作なしにデータベースキャッシュによって達成されたデータベースファイルページ要求の比率。

Database Cache Size

ファイル操作をやめるデータベースファイルから共通に使用されている情報を保存するためにデータベースキャッシュマネージャによって使用されているシステムメモリーの量。

Database Open Cache % Hits

キャッシュされたスキーム情報を使用して開いたデータベーステーブルの比率。

Database Trend（データベースに関する1時間ごとの情報）

概要

最近24時間の，データベースに関する1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/

レコード

Performance Counters（PI）

フィールド

フィールド名

説明

Database Cache % Hits

ファイル操作なしにデータベースキャッシュによって達成されたデータベースファイルページ要求の比率。

Database Cache Size

ファイル操作をやめるデータベースファイルから共通に使用されている情報を保存するためにデータベースキャッシュマネージャによって使用されているシステムメモリーの量。

Database Open Cache % Hits

キャッシュされたスキーム情報を使用して開いたデータベーステーブルの比率。

IF Mail(5.0)

概要

メールボックスに配信された内部メール送信者についての情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Data for senders of internal mail（PI_IF）

フィールド

フィールド名

説明

Avg Number

メールボックスに配信された上位10位の内部メール送信者が送ったメール数の平均値。

Avg Size

メールボックスに配信された上位10位の内部メール送信者が送ったメールサイズの平均値。

Total Number

メールボックスに配信された内部メールの総メール数。

Total Size

メールボックスに配信された内部メールの総メールサイズ。

IF Mail Trend(5.0)（内部メール送信者について1日ごとの情報）

概要

最近1か月間の，メールボックスに配信された内部メール送信者についての1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

レコード

Data for senders of internal mail（PI_IF）

フィールド

フィールド名

説明

Avg Number

メールボックスに配信された上位10位の内部メール送信者が送ったメール数の平均値。

Avg Size

メールボックスに配信された上位10位の内部メール送信者が送ったメールサイズの平均値。

Total Number

メールボックスに配信された内部メールの総メール数。

Total Size

メールボックスに配信された内部メールの総メールサイズ。

IF Mail Trend(5.0)（内部メール送信者について1時間ごとの情報）

概要

最近24時間の，メールボックスに配信された内部メール送信者についての1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Data for senders of internal mail（PI_IF）

フィールド

フィールド名

説明

Avg Number

メールボックスに配信された上位10位の内部メール送信者が送ったメール数の平均値。

Avg Size

メールボックスに配信された上位10位の内部メール送信者が送ったメールサイズの平均値。

Total Number

メールボックスに配信された内部メールの総メール数。

Total Size

メールボックスに配信された内部メールの総メールサイズ。

IMAP Active(5.0)

概要

IMAP4 Activityについての情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

IMAP4 Activity（PI_IMAP）

フィールド

フィールド名

説明

IMAP Logins Rate

LOGINコマンドの1秒あたりの数。

IMAP Current Conns

IMAPサービスで現在開かれている接続の数。

IMAP Active SSL Conns

IMAPサービスで現在開かれているSSL接続またはTLS接続の数。

IMAP Avg Cmd Process

クライアントから受信したコマンドのうち，最新の1024コマンドの処理に要した平均時間（ミリ秒）。

IMAP Logout Rate

LOGOUTコマンドの1秒あたりの数。

IMAP Active Trend(5.0)（IMAP4 Activityについて1日ごとの情報）

概要

最近1か月間の，IMAP4 Activityについての1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

レコード

IMAP4 Activity（PI_IMAP）

フィールド

フィールド名

説明

IMAP Logins Rate

LOGINコマンドの1秒あたりの数。

IMAP Current Conns

IMAPサービスで現在開かれている接続の数。

IMAP Active SSL Conns

IMAPサービスで現在開かれているSSL接続またはTLS接続の数。

IMAP Avg Cmd Process

クライアントから受信したコマンドのうち，最新の1024コマンドの処理に要した平均時間（ミリ秒）。

IMAP Logout Rate

LOGOUTコマンドの1秒あたりの数。

IMAP Active Trend(5.0)（IMAP4 Activityについて1時間ごとの情報）

概要

最近24時間の，IMAP4 Activityについての1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

IMAP4 Activity（PI_IMAP）

フィールド

フィールド名

説明

IMAP Logins Rate

LOGINコマンドの1秒あたりの数。

IMAP Current Conns

IMAPサービスで現在開かれている接続の数。

IMAP Active SSL Conns

IMAPサービスで現在開かれているSSL接続またはTLS接続の数。

IMAP Avg Cmd Process

クライアントから受信したコマンドのうち，最新の1024コマンドの処理に要した平均時間（ミリ秒）。

IMAP Logout Rate

LOGOUTコマンドの1秒あたりの数。

Information Store Summary(7.0)

概要

最近1時間の，Exchange Serverのインフォメーションストアに関する1分ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

Performance Counters（PI）

フィールド

フィールド名

説明

ExchIS Conn Count

システムインフォメーションストアへ接続されているクライアントプロセスの数。

ExchIS Folder Opens/sec

プライベートシステムインフォメーションストアへの最新の10個のメッセージがメールボックスストアへ提出されてからローカルの受信者すべて（同じサーバの受信者）へ配信されるまでの平均時間。

ExchIS Pub Average Delivery Time

最新の10個のメッセージがパブリックシステムインフォメーションストアに提出されてから他のストレージプロバイダに提出されるまでの平均時間。

ExchIS Pub Avg Local Delivery Tm

最新の10個のメッセージがパブリックシステムインフォメーションストアに提出されてからローカルの受信者（同じサーバの受信者）に配信されるまでの平均時間。

ExchIS Pub Folder Opens/sec

パブリックシステムインフォメーションストアへの要求が情報ストアに提出される割合。

ExchIS Pub Messages Submitted

パブリックシステムインフォメーションストアが許可したメッセージの総数。

ExchIS Pub Receive Queue Size

パブリックシステムインフォメーションストアの受信キューにあるメッセージの数。

ExchIS Pvt Avg Local Delivery Tm

プライベートシステムインフォメーションストアの最新の10個のメッセージがメールボックスストアへ提出されてからローカルの受信者すべて（同じサーバの受信者）へ配信されるまでの平均時間。

ExchIS Pvt Messages Submitted

プライベートシステムインフォメーションストアサービスがスタートアップしてからクライアントが提出したメッセージの総数。

ExchIS Pvt Receive Queue Size

プライベートシステムインフォメーションストアのメールボックスストアの受信キューにあるメッセージの数。

ExchIS RPC Ops/sec Count

システムインフォメーションストアのRPC操作が発生した割合。

Information Store Trend(7.0)（Exchange Serverのインフォメーションストアに関する1日ごとの情報）

概要

最近1か月間の，Exchange Serverのインフォメーションストアに関する1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Monthly Trend/

レコード

Performance Counters（PI）

フィールド

フィールド名

説明

ExchIS Conn Count

システムインフォメーションストアへ接続されているクライアントプロセスの数。

ExchIS Folder Opens/sec

プライベートシステムインフォメーションストアへの最新の10個のメッセージがメールボックスストアへ提出されてからローカルの受信者すべて（同じサーバの受信者）へ配信されるまでの平均時間。

ExchIS Pub Average Delivery Time

最新の10個のメッセージがパブリックシステムインフォメーションストアに提出されてから他のストレージプロバイダに提出されるまでの平均時間。

ExchIS Pub Avg Local Delivery Tm

最新の10個のメッセージがパブリックシステムインフォメーションストアに提出されてからローカルの受信者（同じサーバの受信者）に配信されるまでの平均時間。

ExchIS Pub Folder Opens/sec

パブリックシステムインフォメーションストアへの要求が情報ストアに提出される割合。

ExchIS Pub Messages Submitted

パブリックシステムインフォメーションストアが許可したメッセージの総数。

ExchIS Pub Receive Queue Size

パブリックシステムインフォメーションストアの受信キューにあるメッセージの数。

ExchIS Pvt Avg Local Delivery Tm

プライベートシステムインフォメーションストアの最新の10個のメッセージがメールボックスストアへ提出されてからローカルの受信者すべて（同じサーバの受信者）へ配信されるまでの平均時間。

ExchIS Pvt Messages Submitted

プライベートシステムインフォメーションストアサービスがスタートアップしてからクライアントが提出したメッセージの総数。

ExchIS Pvt Receive Queue Size

プライベートシステムインフォメーションストアのメールボックスストアの受信キューにあるメッセージの数。

ExchIS RPC Ops/sec Count

システムインフォメーションストアのRPC操作が発生した割合。

Information Store Trend(7.0)（Exchange Serverのインフォメーションストアに関する1時間ごとの情報）

概要

最近24時間の，Exchange Serverのインフォメーションストアに関する1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/

レコード

Performance Counters（PI）

フィールド

フィールド名

説明

ExchIS Conn Count

システムインフォメーションストアへ接続されているクライアントプロセスの数。

ExchIS Folder Opens/sec

プライベートシステムインフォメーションストアへの最新の10個のメッセージがメールボックスストアへ提出されてからローカルの受信者すべて（同じサーバの受信者）へ配信されるまでの平均時間。

ExchIS Pub Average Delivery Time

最新の10個のメッセージがパブリックシステムインフォメーションストアに提出されてから他のストレージプロバイダに提出されるまでの平均時間。

ExchIS Pub Avg Local Delivery Tm

最新の10個のメッセージがパブリックシステムインフォメーションストアに提出されてからローカルの受信者（同じサーバの受信者）に配信されるまでの平均時間。

ExchIS Pub Folder Opens/sec

パブリックシステムインフォメーションストアへの要求が情報ストアに提出される割合。

ExchIS Pub Messages Submitted

パブリックシステムインフォメーションストアが許可したメッセージの総数。

ExchIS Pub Receive Queue Size

パブリックシステムインフォメーションストアの受信キューにあるメッセージの数。

ExchIS Pvt Avg Local Delivery Tm

プライベートシステムインフォメーションストアの最新の10個のメッセージがメールボックスストアへ提出されてからローカルの受信者すべて（同じサーバの受信者）へ配信されるまでの平均時間。

ExchIS Pvt Messages Submitted

プライベートシステムインフォメーションストアサービスがスタートアップしてからクライアントが提出したメッセージの総数。

ExchIS Pvt Receive Queue Size

プライベートシステムインフォメーションストアのメールボックスストアの受信キューにあるメッセージの数。

ExchIS RPC Ops/sec Count

システムインフォメーションストアのRPC操作が発生した割合。

Internet Message Connector Trend

Exchange Serverの仕様によりレポートを表示できません。

IT Mail(5.0)

概要

内部メール受信者についての情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Data for recipients of internal mail（PI_IT）

フィールド

フィールド名

説明

Avg Number

メールボックスに配信された上位10位の内部メール受信者が受け取ったメール数の平均値。

Avg Size

メールボックスに配信された上位10位の内部メール受信者が受け取ったメールサイズの平均値。

Total Number

メールボックスに配信された内部メールの総メール数。

Total Size

メールボックスに配信された内部メールの総メールサイズ。

IT Mail Trend(5.0)（内部メール受信者について1日ごとの情報）

概要

最近1か月間の，内部メール受信者についての1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

レコード

Data for recipients of internal mail（PI_IT）

フィールド

フィールド名

説明

Avg Number

メールボックスに配信された上位10位の内部メール受信者が受け取ったメール数の平均値。

Avg Size

メールボックスに配信された上位10位の内部メール受信者が受け取ったメールサイズの平均値。

Total Number

メールボックスに配信された内部メールの総メール数。

Total Size

メールボックスに配信された内部メールの総メールサイズ。

IT Mail Trend(5.0)（内部メール受信者について1時間ごとの情報）

概要

最近24時間の，内部メール受信者についての1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Data for recipients of internal mail（PI_IT）

フィールド

フィールド名

説明

Avg Number

メールボックスに配信された上位10位の内部メール受信者が受け取ったメール数の平均値。

Avg Size

メールボックスに配信された上位10位の内部メール受信者が受け取ったメールサイズの平均値。

Total Number

メールボックスに配信された内部メールの総メール数。

Total Size

メールボックスに配信された内部メールの総メールサイズ。

Logical Disk Active(5.0)

概要

論理ディスクアクティビティについての情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Logical Disk Activity（PI_LDPA）

フィールド

フィールド名

説明

Disk Time

選択したディスクドライブが読み取りまたは書き込み要求を処理していてビジー状態にあった経過時間の割合をパーセントで表示。

Disk Read Time

選択したディスクドライブが読み取り要求を処理していてビジー状態にあった経過時間の割合をパーセントで表示。

Disk Write Time

選択したディスクドライブが書き込み要求を処理していてビジー状態にあった経過時間の割合をパーセントで表示。

Avg Disk Queue Length

サンプリング間隔中に選択したディスクのキューに入った読み取りおよび書き込み要求の数の平均値。

Logical Disk Active Trend(5.0)（論理ディスクアクティビティについて1日ごとの情報）

概要

最近1か月間の，論理ディスクアクティビティについての1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

レコード

Logical Disk Activity（PI_LDPA）

フィールド

フィールド名

説明

Disk Time

選択したディスクドライブが読み取りまたは書き込み要求を処理していてビジー状態にあった経過時間の割合をパーセントで表示。

Disk Read Time

選択したディスクドライブが読み取り要求を処理していてビジー状態にあった経過時間の割合をパーセントで表示。

Disk Write Time

選択したディスクドライブが書き込み要求を処理していてビジー状態にあった経過時間の割合をパーセントで表示。

Avg Disk Queue Length

サンプリング間隔中に選択したディスクのキューに入った読み取りおよび書き込み要求の数の平均値。

Logical Disk Active Trend(5.0)（論理ディスクアクティビティについて1時間ごとの情報）

概要

最近24時間の，論理ディスクアクティビティについての1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Logical Disk Activity（PI_IT）

フィールド

フィールド名

説明

Disk Time

選択したディスクドライブが読み取りまたは書き込み要求を処理していてビジー状態にあった経過時間の割合をパーセントで表示。

Disk Read Time

選択したディスクドライブが読み取り要求を処理していてビジー状態にあった経過時間の割合をパーセントで表示。

Disk Write Time

選択したディスクドライブが書き込み要求を処理していてビジー状態にあった経過時間の割合をパーセントで表示。

Avg Disk Queue Length

サンプリング間隔中に選択したディスクのキューに入った読み取りおよび書き込み要求の数の平均値。

Logical Disk

概要

論理ディスクの稼働情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Logical Disk Parameters（PI_LDP）

フィールド

フィールド名

説明

% Free Space

空き領域の割合。

Avg Disk Queue Length

ディスクキューの平均の長さ。

Avg Disk Sec/Transfer

平均ディスク転送（1秒当たり）。

Current Disk Queue Length

現在のディスクキューの長さ。

Disk Reads/sec

ディスク読み込みの1秒当たりの回数。

Disk Writes/sec

ディスク書き込みの1秒当たりの回数。

Free Mbytes

空き容量（メガバイト単位）。

Logical Disk Space

概要

論理ディスクの空き容量についての情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Logical Disk Parameters（PI_LDP）

フィールド

フィールド名

説明

% Free Space

空き領域の割合。

Logical Disk Space Summary

概要

最近1時間の，論理ディスクの空き容量を1分ごとの平均値として表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/

レコード

Logical Disk Parameters（PI_LDP）

フィールド

フィールド名

説明

% Free Space

空き領域の割合。

Logical Disk Trend

概要

最近24時間の，論理ディスクの1時間ごとの使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Logical Disk Parameters（PI_LDP）

フィールド

フィールド名

説明

% Free Space

空き領域の割合。

Avg Disk Queue Length

ディスクキューの平均の長さ。

Avg Disk Sec/Transfer

平均ディスク転送（1秒当たり）。

Current Disk Queue Length

現在のディスクキューの長さ。

Disk Reads/sec

ディスク読み込みの1秒当たりの回数。

Disk Writes/sec

ディスク書き込みの1秒当たりの回数。

Free Mbytes

空き容量（メガバイト単位）。

Memory(7.0)

概要

メモリーの使用状況の概要をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Memory Parameters（PI_MP）

フィールド

フィールド名

説明

Available Bytes

プロセス実行に利用可能な物理メモリーのバイト数。

Cache Faults/sec

ファイルシステムのキャッシュをページ検索して存在しなかった数（1秒当たり）。

Commit Limit

コミットの上限。

Committed Bytes

バーチャルメモリーに入れられたバイト数。

Pages/sec

ディスクに対し，リード/ライトが実行された数（1秒当たり）。

Pooled Non Paged Bytes

サーバが使用しているメモリーでページに使用されないバイト数。

Memory Summary(7.0)

概要

最近1時間の，メモリーの1分ごとの平均使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/

レコード

Memory Parameters（PI_MP）

フィールド

フィールド名

説明

Available Bytes

プロセス実行に利用可能な物理メモリーのバイト数。

Page Faults/sec

物理メモリーに対しページフォールトが発生した割合（1秒当たり）。

Pages/sec

ディスクに対し，リード/ライトが実行された数（1秒当たり）。

Memory Trend(7.0)

概要

最近24時間の，メモリーの1時間ごとの使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Memory Parameters（PI_MP）

フィールド

フィールド名

説明

Available Bytes

プロセス実行に利用可能な物理メモリーのバイト数。

Cache Faults/sec

ファイルシステムのキャッシュをページ検索して存在しなかった数（1秒当たり）。

Commit Limit

コミットの上限。

Committed Bytes

バーチャルメモリーに入れられたバイト数。

Pages/sec

ディスクに対し，リード/ライトが実行された数（1秒当たり）。

Pooled Non Paged Bytes

サーバが使用しているメモリーでページに使用されないバイト数。

Message Conns Queue Summary

概要

最近1時間の，メッセージキューに関する1分ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

Performance Counters（PI）

フィールド

フィールド名

説明

ExchMTA Connections Queue Length

メッセージ転送エージェントへの転送のためにキューイングされている未処理のメッセージの数。

Message Conns Queue Trend（メッセージキューに関する1日ごとの情報）

概要

最近1か月間の，メッセージキューに関する1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Monthly Trend/

レコード

Performance Counters（PI）

フィールド

フィールド名

説明

ExchMTA Connections Queue Length

メッセージ転送エージェントへの転送のためにキューイングされている未処理のメッセージの数。

Message Conns Queue Trend（メッセージキューに関する1時間ごとの情報）

概要

最近24時間の，メッセージキューに関する1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/

レコード

Performance Counters（PI）

フィールド

フィールド名

説明

ExchMTA Connections Queue Length

メッセージ転送エージェントへの転送のためにキューイングされている未処理のメッセージの数。

Message Queue by HubTransport(6.0)

概要

MSExchange IP Private（ハブトランスポート機能のサーバ内蓄積）についての情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Message Queue by HubTransport（PI_MQH）

フィールド

フィールド名

説明

MTA Work Queue Length

メッセージ転送エージェントのキュー内の個数。

Message Queue by HubTransport Trend(6.0)（MSExchange IP Private（ハブトランスポート機能のサーバ内蓄積）について1日ごとの情報）

概要

最近1か月間の，MSExchange IP Private（ハブトランスポート機能のサーバ内蓄積）についての1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

レコード

Message Queue by HubTransport（PI_MQH）

フィールド

フィールド名

説明

MTA Work Queue Length

メッセージ転送エージェントのキュー内の個数。

Message Queue by HubTransport Trend(6.0)（MSExchange IP Private（ハブトランスポート機能のサーバ内蓄積）について1時間ごとの情報）

概要

最近24時間の，MSExchange IP Private（ハブトランスポート機能のサーバ内蓄積）についての1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Message Queue by HubTransport（PI_MQH）

フィールド

フィールド名

説明

MTA Work Queue Length

メッセージ転送エージェントのキュー内の個数。

Message Queue by Mailbox(7.0)

概要

MSExchange IP Private（メールボックス機能のサーバ内蓄積）についての情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Message Queue by Mailbox（PI_MQM）

フィールド

フィールド名

説明

Private Send Queue Size

メールボックスストアの送信キューにあるメッセージの数。

Private Avg Time for Delivery

プライベートシステムインフォメーションストアの配信の平均時間。

Public Send Queue Size

パブリックストアの送信キューにあるメッセージの数。

Message Queue by Mailbox Trend(7.0)（MSExchange IP Private（メールボックス機能のサーバ内蓄積）について1日ごとの情報）

概要

最近1か月間の，MSExchange IP Private（メールボックス機能のサーバ内蓄積）についての1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

レコード

Message Queue by Mailbox（PI_MQM）

フィールド

フィールド名

説明

Private Send Queue Size

メールボックスストアの送信キューにあるメッセージの数。

Private Avg Time for Delivery

プライベートシステムインフォメーションストアの配信の平均時間。

Public Send Queue Size

パブリックストアの送信キューにあるメッセージの数。

Message Queue by Mailbox Trend(7.0)（MSExchange IP Private（メールボックス機能のサーバ内蓄積）について1時間ごとの情報）

概要

最近24時間の，MSExchange IP Private（メールボックス機能のサーバ内蓄積）についての1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Message Queue by Mailbox（PI_MQM）

フィールド

フィールド名

説明

Private Send Queue Size

メールボックスストアの送信キューにあるメッセージの数。

Private Avg Time for Delivery

プライベートシステムインフォメーションストアの配信の平均時間。

Public Send Queue Size

パブリックストアの送信キューにあるメッセージの数。

Message Queue Trend(7.0)

概要

最近24時間の，メッセージキューの1時間ごとの使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Message Queues（PI_MQ）

フィールド

フィールド名

説明

MTA Work Queue Length

メッセージ転送エージェントのキュー内の個数。

Private Avg Time for Delivery

プライベートシステムインフォメーションストアの配信の平均時間。

Private Send Queue Size

メールボックスストアの送信キューにあるメッセージの数。

Public Send Queue Size

パブリックストアの送信キューにあるメッセージの数。

Message Total(6.0)

概要

メールの送受信量についての情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Message Total（PI_MT）

フィールド

フィールド名

説明

Rcvd Msgs Bytes Total

受信メッセージのデータ量の合計（単位はバイト）。

Sent Msgs Bytes Total

送信メッセージのデータ量の合計（単位はバイト）。

Msgs Bytes Total

送受信メッセージのデータ量の合計（単位はバイト）。

Rcvd Msgs Total

受信した受信メッセージの合計数。

Sent Msgs Total

送信した送信メッセージの合計数。

Message Total Trend(6.0)（メールの送受信量について1日ごとの情報）

概要

最近1か月間の，メールの送受信量についての1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

レコード

Message Total（PI_MT）

フィールド

フィールド名

説明

Rcvd Msgs Bytes Total

受信メッセージのデータ量の合計（単位はバイト）。

Sent Msgs Bytes Total

送信メッセージのデータ量の合計（単位はバイト）。

Msgs Bytes Total

送受信メッセージのデータ量の合計（単位はバイト）。

Rcvd Msgs Total

受信した受信メッセージの合計数。

Sent Msgs Total

送信した送信メッセージの合計数。

Message Total Trend(6.0)（メールの送受信量について1時間ごとの情報）

概要

最近24時間の，メールの送受信量についての1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Message Total（PI_MT）

フィールド

フィールド名

説明

Rcvd Msgs Bytes Total

受信メッセージのデータ量の合計（単位はバイト）。

Sent Msgs Bytes Total

送信メッセージのデータ量の合計（単位はバイト）。

Msgs Bytes Total

送受信メッセージのデータ量の合計（単位はバイト）。

Rcvd Msgs Total

受信した受信メッセージの合計数。

Sent Msgs Total

送信した送信メッセージの合計数。

Message Transfer Agent Trend

概要

最近24時間の，メール処理の1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Messages Processed by MTA（PI_MMTA）

フィールド

フィールド名

説明

Messages Bytes/sec

メッセージ転送エージェントが処理したメッセージの総バイト数（1秒当たり）。

Messages/sec

メッセージ転送エージェントが処理したメッセージの数（1秒当たり）。

Message Transmission(5.0)

概要

メッセージトランスミッションについての情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Message Transmission（PI_MSTR）

フィールド

フィールド名

説明

Receive Queue Size

メールボックスストアの受信キューにあるメッセージの数。

Avg Delivery Time

メールボックスストアへメッセージを発信する時間と，最後の10メッセージをすべてのローカルの受信者（同じサーバの受信者）へ配信されるまでの平均時間。

Msgs Delivered/sec

すべての受信者にメッセージが配信される1秒あたりの回数。

Msgs Sent/sec

トランスポートに送信されるメッセージの1秒あたりの数。

Client Logons

Client Logonsは，現在ログオンしているクライアント数（システム処理を含む）。

Message Transmission Trend(5.0)（メッセージトランスミッションについて1日ごとの情報）

概要

最近1か月間の，メッセージトランスミッションについての1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

レコード

Message Transmission（PI_MSTR）

フィールド

フィールド名

説明

Receive Queue Size

メールボックスストアの受信キューにあるメッセージの数。

Avg Delivery Time

メールボックスストアへメッセージを発信する時間と，最後の10メッセージをすべてのローカルの受信者（同じサーバの受信者）へ配信されるまでの平均時間。

Msgs Delivered/sec

すべての受信者にメッセージが配信される1秒あたりの回数。

Msgs Sent/sec

トランスポートに送信されるメッセージの1秒あたりの数。

Client Logons

Client Logonsは，現在ログオンしているクライアント数（システム処理を含む）。

Message Transmission Trend(5.0)（メッセージトランスミッションについて1時間ごとの情報）

概要

最近24時間の，メッセージトランスミッションについての1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Message Transmission（PI_MSTR）

フィールド

フィールド名

説明

Receive Queue Size

メールボックスストアの受信キューにあるメッセージの数。

Avg Delivery Time

メールボックスストアへメッセージを発信する時間と，最後の10メッセージをすべてのローカルの受信者（同じサーバの受信者）へ配信されるまでの平均時間。

Msgs Delivered/sec

すべての受信者にメッセージが配信される1秒あたりの回数。

Msgs Sent/sec

トランスポートに送信されるメッセージの1秒あたりの数。

Client Logons

Client Logonsは，現在ログオンしているクライアント数（システム処理を含む）。

MTA Active(5.0)

概要

MTA queue Activityについての情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

MTA queue Activity（PI_MTQA）

フィールド

フィールド名

説明

Msg Queue Delivery

1つ以上のキューに現在入れられているメッセージ数。

Retry Mailbox Queue Length

再試行メールボックス キュー内の再試行中のアイテム数。

Active Mailbox Queue Length

アクティブなメールボックス キュー内のアイテム数。

MTA Active Trend(5.0)（MTA queue Activityについて1日ごとの情報）

概要

最近1か月間の，MTA queue Activityについての1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

レコード

MTA queue Activity（PI_MTQA）

フィールド

フィールド名

説明

Msg Queue Delivery

1つ以上のキューに現在入れられているメッセージ数。

Retry Mailbox Queue Length

再試行メールボックス キュー内の再試行中のアイテム数。

Active Mailbox Queue Length

アクティブなメールボックス キュー内のアイテム数。

MTA Active Trend(5.0)（MTA queue Activityについて1時間ごとの情報）

概要

最近24時間の，MTA queue Activityについての1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

MTA queue Activity（PI_MTQA）

フィールド

フィールド名

説明

Msg Queue Delivery

1つ以上のキューに現在入れられているメッセージ数。

Retry Mailbox Queue Length

再試行メールボックス キュー内の再試行中のアイテム数。

Active Mailbox Queue Length

アクティブなメールボックス キュー内のアイテム数。

MTA Messages

概要

メッセージの使用状況をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Messages Processed by MTA（PI_MMTA）

フィールド

フィールド名

説明

Messages Bytes/sec

メッセージ転送エージェントが処理したメッセージの総バイト数（1秒当たり）。

Messages/sec

メッセージ転送エージェントが処理したメッセージの数（1秒当たり）。

MTA Messages Trend

概要

最近1か月間の，MTAが処理したメッセージに関する1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

レコード

Messages Processed by MTA（PI_MMTA）

フィールド

フィールド名

説明

Messages Bytes/sec

メッセージ転送エージェントが処理したメッセージの総バイト数（1秒当たり）。

Messages/sec

メッセージ転送エージェントが処理したメッセージの数（1秒当たり）。

Network Condition

概要

ネットワークの使用状況をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Network Parameters（PD）

フィールド

フィールド名

説明

Bytes Total/sec

ネットワークインターフェースの総バイト数（1秒当たり）。

Instance

インスタンス名。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Network Detail

ネットワークの使用状況の詳細。

Network Detail(7.0)

概要

ネットワークの使用状況の詳細をリアルタイムで表示します。このレポートは一覧で表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/

レコード

Network Parameters（PD）

フィールド

フィールド名

説明

Bytes Total/sec

ネットワークインターフェースの総バイト数（1秒当たり）。

Instance

インスタンス名。

Packets Outbound Errors

ネットワークインターフェースパケット送信エラー。

Packets Received Errors

ネットワークインターフェースパケット受信エラー。

Network Segment Trend（ネットワークに関する1日ごとの情報）

Windowsの仕様によりレポートを表示できません。

Network Segment Trend（ネットワークに関する1時間ごとの情報）

Windowsの仕様によりレポートを表示できません。

Network Status(7.0)

概要

ネットワークの使用状況をリアルタイムで表示します。このレポートは集合縦棒グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Real-Time/

レコード

Network Parameters（PD）

フィールド

フィールド名

説明

Bytes Total/sec

ネットワークインターフェースの総バイト数（1秒当たり）。

Instance

インスタンス名。

Packets Outbound Errors

ネットワークインターフェースパケット送信エラー。

Packets Received Errors

ネットワークインターフェースパケット受信エラー。

ORF Mail(5.0)

概要

受信外部メールの送信ドメインについての情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Data for domains sending incoming mail（PI_ORF）

フィールド

フィールド名

説明

Avg Number

上位10位の受信外部メールの送信ドメインが送ったメール数の平均値。

Avg Size

上位10位の受信外部メールの送信ドメインが送ったメールサイズの平均値。

Total Number

受信外部メールの総メール数。

Total Size

受信外部メールの総メールサイズ。

ORF Mail Trend(5.0)（受信外部メールの送信ドメインについて1日ごとの情報）

概要

最近1か月間の，受信外部メールの送信ドメインについての1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

レコード

Data for domains sending incoming mail（PI_ORF）

フィールド

フィールド名

説明

Avg Number

上位10位の受信外部メールの送信ドメインが送ったメール数の平均値。

Avg Size

上位10位の受信外部メールの送信ドメインが送ったメールサイズの平均値。

Total Number

受信外部メールの総メール数。

Total Size

受信外部メールの総メールサイズ。

ORF Mail Trend(5.0)（受信外部メールの送信ドメインについて1時間ごとの情報）

概要

最近24時間の，受信外部メールの送信ドメインについての1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Data for domains sending incoming mail（PI_ORF）

フィールド

フィールド名

説明

Avg Number

上位10位の受信外部メールの送信ドメインが送ったメール数の平均値。

Avg Size

上位10位の受信外部メールの送信ドメインが送ったメールサイズの平均値。

Total Number

受信外部メールの総メール数。

Total Size

受信外部メールの総メールサイズ。

ORT Mail(5.0)

概要

受信外部メールの受信者についての情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Data for recipients of incoming mail（PI_ORT）

フィールド

フィールド名

説明

Avg Number

上位10位の受信外部メールの受信者が受け取ったメール数の平均値。

Avg Size

上位10位の受信外部メールの受信者が受け取ったメールサイズの平均値。

Total Number

受信外部メールの総メール数。

Total Size

受信外部メールの総メールサイズ。

ORT Mail Trend(5.0)（受信外部メールの受信者について1日ごとの情報）

概要

最近1か月間の，受信外部メールの受信者についての1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

レコード

Data for recipients of incoming mail（PI_ORT）

フィールド

フィールド名

説明

Avg Number

上位10位の受信外部メールの受信者が受け取ったメール数の平均値。

Avg Size

上位10位の受信外部メールの受信者が受け取ったメールサイズの平均値。

Total Number

受信外部メールの総メール数。

Total Size

受信外部メールの総メールサイズ。

ORT Mail Trend(5.0)（受信外部メールの受信者について1時間ごとの情報）

概要

最近24時間の，受信外部メールの受信者についての1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Data for recipients of incoming mail（PI_ORT）

フィールド

フィールド名

説明

Avg Number

上位10位の受信外部メールの受信者が受け取ったメール数の平均値。

Avg Size

上位10位の受信外部メールの受信者が受け取ったメールサイズの平均値。

Total Number

受信外部メールの総メール数。

Total Size

受信外部メールの総メールサイズ。

OSF Mail(5.0)

概要

送信外部メールの送信者についての情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Data for senders of outgoing mail（PI_OSF）

フィールド

フィールド名

説明

Avg Number

上位10位の送信外部メールの送信者が送ったメール数の平均値。

Avg Size

上位10位の送信外部メールの送信者が送ったメールサイズの平均値。

Total Number

送信外部メールの総メール数。

Total Size

送信外部メールの総メールサイズ。

OSF Mail Trend(5.0)（送信外部メールの送信者について1日ごとの情報）

概要

最近1か月間の，送信外部メールの送信者についての1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

レコード

Data for senders of outgoing mail（PI_OSF）

フィールド

フィールド名

説明

Avg Number

上位10位の送信外部メールの送信者が送ったメール数の平均値。

Avg Size

上位10位の送信外部メールの送信者が送ったメールサイズの平均値。

Total Number

送信外部メールの総メール数。

Total Size

送信外部メールの総メールサイズ。

OSF Mail Trend(5.0)（送信外部メールの送信者について1時間ごとの情報）

概要

最近24時間の，送信外部メールの送信者についての1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Data for senders of outgoing mail（PI_OSF）

フィールド

フィールド名

説明

Avg Number

上位10位の送信外部メールの送信者が送ったメール数の平均値。

Avg Size

上位10位の送信外部メールの送信者が送ったメールサイズの平均値。

Total Number

送信外部メールの総メール数。

Total Size

送信外部メールの総メールサイズ。

OST Mail(5.0)

概要

送信外部メールの受信ドメインについての情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Data for recipients and domains of outgoing mail（PI_OST）

フィールド

フィールド名

説明

Avg Number

上位10位の送信外部メールの受信ドメインに送られたメール数の平均値。

Avg Size

上位10位の送信外部メールの受信ドメインに送られたメールサイズの平均値。

Total Number

送信外部メールの総メール数。

Total Size

送信外部メールの総メールサイズ。

OST Mail Trend(5.0)（送信外部メールの受信ドメインについて1日ごとの情報）

概要

最近1か月間の，送信外部メールの受信ドメインについての1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

レコード

Data for recipients and domains of outgoing mail（PI_OST）

フィールド

フィールド名

説明

Avg Number

上位10位の送信外部メールの受信ドメインに送られたメール数の平均値。

Avg Size

上位10位の送信外部メールの受信ドメインに送られたメールサイズの平均値。

Total Number

送信外部メールの総メール数。

Total Size

送信外部メールの総メールサイズ。

OST Mail Trend(5.0)（送信外部メールの受信ドメインについて1時間ごとの情報）

概要

最近24時間の，送信外部メールの受信ドメインについての1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Data for recipients and domains of outgoing mail（PI_OST）

フィールド

フィールド名

説明

Avg Number

上位10位の送信外部メールの受信ドメインに送られたメール数の平均値。

Avg Size

上位10位の送信外部メールの受信ドメインに送られたメールサイズの平均値。

Total Number

送信外部メールの総メール数。

Total Size

送信外部メールの総メールサイズ。

Outlook Web Access(5.0)

概要

Outlook Web Accessについての情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Outlook Web Access（PI_OWA）

フィールド

フィールド名

説明

OWA Logons/sec

1秒間に作成されたOutlook Web Accessユーザー セッションの数。

OWA Store Logon Failure %

Microsoft Exchangeメールボックス サーバに対する最新の100件のOutlook Web Accessユーザー ログオンのうち，失敗したログオンの割合。

OWA Current Users

現在Outlook Web Accessにログオンしているユーザーの数。この値はアクティブ ユーザー セッションの数を監視するため，ユーザーがログオフした後またはセッションがタイムアウトになった後でユーザーはこの値からのみ削除。

OWA Req/sec

1秒間にOutlook Web Accessによって処理された要求の数。

OWA Failed Req/sec

1秒間に失敗したOutlook Web Access要求の数。

OWA Avg Response Time

OEHまたはASPX要求の開始から終了までに要した平均時間（ミリ秒）。

Outlook Web Access Trend(5.0)（Outlook Web Accessについて1日ごとの情報）

概要

最近1か月間の，Outlook Web Accessについての1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

レコード

Outlook Web Access（PI_OWA）

フィールド

フィールド名

説明

OWA Logons/sec

1秒間に作成されたOutlook Web Accessユーザー セッションの数。

OWA Store Logon Failure %

Microsoft Exchangeメールボックス サーバに対する最新の100件のOutlook Web Accessユーザー ログオンのうち，失敗したログオンの割合。

OWA Current Users

現在Outlook Web Accessにログオンしているユーザーの数。この値はアクティブ ユーザー セッションの数を監視するため，ユーザーがログオフした後またはセッションがタイムアウトになった後でユーザーはこの値からのみ削除。

OWA Req/sec

1秒間にOutlook Web Accessによって処理された要求の数。

OWA Failed Req/sec

1秒間に失敗したOutlook Web Access要求の数。

OWA Avg Response Time

OEHまたはASPX要求の開始から終了までに要した平均時間（ミリ秒）。

Outlook Web Access Trend(5.0)（Outlook Web Accessについて1時間ごとの情報）

概要

最近24時間の，Outlook Web Accessについての1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Outlook Web Access（PI_OWA）

フィールド

フィールド名

説明

OWA Logons/sec

1秒間に作成されたOutlook Web Accessユーザー セッションの数。

OWA Store Logon Failure %

Microsoft Exchangeメールボックス サーバに対する最新の100件のOutlook Web Accessユーザー ログオンのうち，失敗したログオンの割合。

OWA Current Users

現在Outlook Web Accessにログオンしているユーザーの数。この値はアクティブ ユーザー セッションの数を監視するため，ユーザーがログオフした後またはセッションがタイムアウトになった後でユーザーはこの値からのみ削除。

OWA Req/sec

1秒間にOutlook Web Accessによって処理された要求の数。

OWA Failed Req/sec

1秒間に失敗したOutlook Web Access要求の数。

OWA Avg Response Time

OEHまたはASPX要求の開始から終了までに要した平均時間（ミリ秒）。

Paging File

概要

ページングファイルの使用状況をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Page File Parameters（PI_PFP）

フィールド

フィールド名

説明

% Usage

インスタンスが使用中のページファイルの使用率。

% Usage Peak

インスタンスが使用中のページファイルの最大使用率。

Paging File Summary

概要

最近1時間の，ページングファイルの1分ごとの使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/

レコード

Page File Parameters（PI_PFP）

フィールド

フィールド名

説明

% Usage

インスタンスが使用中のページファイルの使用率。

Paging File Trend

概要

最近24時間の，ページングファイルの1時間ごとの使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Page File Parameters（PI_PFP）

フィールド

フィールド名

説明

% Usage

インスタンスが使用中のページファイルの使用率。

% Usage Peak

インスタンスが使用中のページファイルの最大使用率。

POP Active(5.0)

概要

POP3 Activityについての情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

POP3 Activity（PI_POP）

フィールド

フィールド名

説明

POP Current Conns

POPサービスで現在開かれている接続の数。

POP Active SSL Conns

POPサービスで現在開かれているSSL接続またはTLS接続の数。

POP Avg Cmd Process Time

クライアントから受信したコマンドのうち，最新の1024コマンドの処理に要した平均時間（ミリ秒）。

POP Active Trend(5.0)（POP3 Activityについて1日ごとの情報）

概要

最近1か月間の，POP3 Activityについての1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

レコード

POP3 Activity（PI_POP）

フィールド

フィールド名

説明

POP Current Conns

POPサービスで現在開かれている接続の数。

POP Active SSL Conns

POPサービスで現在開かれているSSL接続またはTLS接続の数。

POP Avg Cmd Process Time

クライアントから受信したコマンドのうち，最新の1024コマンドの処理に要した平均時間（ミリ秒）。

POP Active Trend(5.0)（POP3 Activityについて1時間ごとの情報）

概要

最近24時間の，POP3 Activityについての1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

POP3 Activity（PI_POP）

フィールド

フィールド名

説明

POP Current Conns

POPサービスで現在開かれている接続の数。

POP Active SSL Conns

POPサービスで現在開かれているSSL接続またはTLS接続の数。

POP Avg Cmd Process Time

クライアントから受信したコマンドのうち，最新の1024コマンドの処理に要した平均時間（ミリ秒）。

Private Messages

概要

プライベートメッセージの情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Message Processed by Pvt store（PI_MPTS）

フィールド

フィールド名

説明

Message Recipients Delivered/min

プライベートシステムインフォメーションストアに配信されたメッセージの数（1分当たり）。

Messages Submitted/min

プライベートシステムインフォメーションストアに提出されたメッセージ（1分当たり）。

Private Messages Trend（プライベートメッセージの1日ごとの情報）

概要

最近1か月間の，プライベートメッセージの1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

レコード

Message Processed by Pvt store（PI_MPTS）

フィールド

フィールド名

説明

Message Recipients Delivered/min

プライベートシステムインフォメーションストアに配信されたメッセージの数（1分当たり）。

Messages Submitted/min

プライベートシステムインフォメーションストアに提出されたメッセージ（1分当たり）。

Private Messages Trend（プライベートメッセージの1時間ごとの情報）

概要

最近24時間の，プライベートメッセージの1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Messages Processed by Pvt store（PI_MPTS）

フィールド

フィールド名

説明

Message Recipients Delivered/min

プライベートシステムインフォメーションストアに配信されたメッセージの数（1分当たり）。

Messages Submitted/min

プライベートシステムインフォメーションストアに提出されたメッセージ（1分当たり）。

Process Status(7.0)

概要

プロセスの稼働状況に関する情報をリアルタイムで表示します。このレポートは集合縦棒グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Real-Time/

レコード

Process Parameters（PD_PP）

フィールド

フィールド名

説明

% Processor Time

プロセスがプロセッサーを使用した時間の割合。

Instance

インスタンス名。

Page Faults/sec

スレッドの実行中にページフォールトが発生した割合（1秒当たり）。

Page File Bytes

ページングファイルで使用しているバイト数。

Virtual Kbytes

プロセスが使用している仮想アドレス領域のサイズ（キロバイト単位）。

Working Set

プロセスが使用しているワーキングセットのバイト数。

Processor

概要

プロセッサーの使用状況をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Processor Parameters（PI_PRP）

フィールド

フィールド名

説明

% Processor Time

プロセッサーが非アイドルスレッドを実行している時間の比率。

Interrupts/sec

プロセッサーが毎秒受信しサービスしているハードウェア割り込みの平均の数。

Processor Summary

概要

最近1時間の，プロセッサーの1分ごとの稼働情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/

レコード

Processor Parameters（PI_PRP）

フィールド

フィールド名

説明

Interrupts/sec

プロセッサーが毎秒受信しサービスしているハードウェア割り込みの平均の数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Memory Summary

最近1時間の，メモリーの1分ごとの平均使用状況。

Processor Trend

概要

最近24時間の，プロセッサーの1時間ごとの使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Processor Parameters（PI_PRP）

フィールド

フィールド名

説明

% Processor Time

プロセッサーが非アイドルスレッドを実行している時間の比率。

Interrupts/sec

プロセッサーが毎秒受信しサービスしているハードウェア割り込みの平均の数。

Public Messages

概要

パブリックメッセージの情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Messages Processed by Pub store（PI_MPBS）

フィールド

フィールド名

説明

Message Recipients Delivered/min

メッセージ受領者が受信した1分当たりのメッセージの数。

Messages Submitted/min

クライアントがメッセージを実行した1分当たりの数。

Public Messages Trend（パブリックメッセージの1日ごとの情報）

概要

最近1か月間の，パブリックメッセージの1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

レコード

Message Processed by Pub store（PI_MPBS）

フィールド

フィールド名

説明

Message Recipients Delivered/min

メッセージ受領者が受信した1分当たりのメッセージの数。

Messages Submitted/min

クライアントがメッセージを実行した1分当たりの数。

Public Messages Trend（パブリックメッセージの1時間ごとの情報）

概要

最近24時間の，パブリックメッセージの1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Messages Processed by Pub store（PI_MPBS）

フィールド

フィールド名

説明

Message Recipients Delivered/min

メッセージ受領者が受信した1分当たりのメッセージの数。

Messages Submitted/min

クライアントがメッセージを実行した1分当たりの数。

Redirector

概要

クライアントを監視する情報の概要をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Redirector Parameters（PI_RD）

フィールド

フィールド名

説明

Reads Denied/sec

Exchange Serverが下位のReadを失敗した回数／秒。

Writes Denied/sec

下位レイヤにwrite要求を発行できなかった回数／秒。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Redirector Detail

クライアントを監視する情報の詳細。

Redirector Detail

概要

クライアントを監視する情報の詳細をリアルタイムで表示します。このレポートは一覧で表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/

レコード

Redirector Parameters（PI_RD）

フィールド

フィールド名

説明

Bytes Total/sec

リダイレクターが送受信したバイト数／秒。

Current Commands

リダイレクターにキューイングされているコマンドの数。

Reads Denied/sec

Exchange Serverが下位のReadを失敗した回数／秒。

Writes Denied/sec

下位レイヤにwrite要求を発行できなかった回数／秒。

Redirector Trend（クライアントを監視する1日ごとの情報）

概要

最近1か月間の，クライアントを監視する1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

レコード

Redirector Parameters（PI_RD）

フィールド

フィールド名

説明

Bytes Total/sec

リダイレクターが送受信したバイト数／秒。

Current Commands

リダイレクターにキューイングされているコマンドの数。

Reads Denied/sec

Exchange Serverが下位のReadを失敗した回数／秒。

Writes Denied/sec

下位レイヤにwrite要求を発行できなかった回数／秒。

Redirector Trend（クライアントを監視する1時間ごとの情報）

概要

最近24時間の，クライアントを監視する1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Redirector Parameters（PI_RD）

フィールド

フィールド名

説明

Bytes Total/sec

リダイレクターが送受信したバイト数／秒。

Current Commands

リダイレクターにキューイングされているコマンドの数。

Reads Denied/sec

Exchange Serverが下位のReadを失敗した回数／秒。

Writes Denied/sec

下位レイヤにwrite要求を発行できなかった回数／秒。

Remote Procedure Call(5.0)

概要

RPC(Remote Procedure Call)についての情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Remote Procedure Call（PI_RPC）

フィールド

フィールド名

説明

RPC Packets/sec

RPCパケット処理の速度。

RPC Slow Packets

過去1024パケットの中で待ち時間が2秒を超えるRPCパケットの数。

RPC Avg Latency

RPCの待ち時間（過去1024パケットの平均をミリ秒単位で表示）。

RPC Ops/sec

RPC処理の速度。

RPC Req

インフォメーションストアで現在処理されているクライアント要求の数。

RPC Read Clients

RPCクライアントから1秒間に読み取るバイト数。

RPC Write Clients

RPCクライアントへ1秒間に書き込むバイト数。

Remote Procedure Call Trend(5.0)（RPCについて1日ごとの情報）

概要

最近1か月間の，RPC(Remote Procedure Call)についての1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

レコード

Remote Procedure Call（PI_RPC）

フィールド

フィールド名

説明

RPC Packets/sec

RPCパケット処理の速度。

RPC Slow Packets

過去1024パケットの中で待ち時間が2秒を超えるRPCパケットの数。

RPC Avg Latency

RPCの待ち時間（過去1024パケットの平均をミリ秒単位で表示）。

RPC Ops/sec

RPC処理の速度。

RPC Req

インフォメーションストアで現在処理されているクライアント要求の数。

RPC Read Clients

RPCクライアントから1秒間に読み取るバイト数。

RPC Write Clients

RPCクライアントへ1秒間に書き込むバイト数。

Remote Procedure Call Trend(5.0)（RPCについて1時間ごとの情報）

概要

最近24時間の，RPC(Remote Procedure Call)についての1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Remote Procedure Call（PI_RPC）

フィールド

フィールド名

説明

RPC Packets/sec

RPCパケット処理の速度。

RPC Slow Packets

過去1024パケットの中で待ち時間が2秒を超えるRPCパケットの数。

RPC Avg Latency

RPCの待ち時間（過去1024パケットの平均をミリ秒単位で表示）。

RPC Ops/sec

RPC処理の速度。

RPC Req

インフォメーションストアで現在処理されているクライアント要求の数。

RPC Read Clients

RPCクライアントから1秒間に読み取るバイト数。

RPC Write Clients

RPCクライアントへ1秒間に書き込むバイト数。

Server

概要

サーバの使用状況をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Server Parameters（PI_SERP）

フィールド

フィールド名

説明

Bytes Total/sec

サーバがネットワークから送受信したバイト数（1秒当たり）。

Error Access Permissions

クライアントがファイルにアクセスした際のアクセス許可のエラー数。

Error Granted Access

クライアントがファイルにアクセスした際のアクセス許可の数。

Errors Logon

サーバにログオンを試みて失敗した数。

Errors System

内部サーバエラーが発生した数。

Pool Non Paged Bytes

サーバが現在使用しているメモリーでページング不可能なバイト数。

Pool Non Paged Failures

ページング不可能な領域から転送の失敗の数。

Pool Non Paged Peak

サーバが使用しているメモリーでページング不可能な最大バイト数。

Pool Paged Bytes

サーバが現在使用しているメモリーでページング可能なバイト数。

Pool Paged Failures

ページング可能な領域から転送に失敗した数。

Pool Paged Peak

サーバが使用しているメモリーでページング可能な最大バイト数。

Server Sessions

サーバ上で現在アクティブなセッションの数。

Sessions Errored Out

セッションの予期せぬエラー，コンディションにより非アクティブなセッションの数。

Sessions Timed Out

サーバの設定によりアクティブでないセッションの数。

Server Trend

概要

最近24時間の，サーバの1時間ごとの使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Server Parameters（PI_SERP）

フィールド

フィールド名

説明

Bytes Total/sec

サーバがネットワークから送受信したバイト数（1秒当たり）。

Error Access Permissions

クライアントがファイルにアクセスした際のアクセス許可のエラー数。

Error Granted Access

クライアントがファイルにアクセスした際のアクセス許可の数。

Errors Logon

サーバにログオンを試みて失敗した数。

Errors System

内部サーバエラーが発生した数。

Pool Non Paged Bytes

サーバが現在使用しているメモリーでページング不可能なバイト数。

Pool Non Paged Failures

ページング不可能な領域から転送の失敗の数。

Pool Non Paged Peak

サーバが使用しているメモリーでページング不可能な最大バイト数。

Pool Paged Bytes

サーバが現在使用しているメモリーでページング可能なバイト数。

Pool Paged Failures

ページング可能な領域から転送に失敗した数。

Pool Paged Peak

サーバが使用しているメモリーでページング可能な最大バイト数。

Server Sessions

サーバ上で現在アクティブなセッションの数。

Sessions Errored Out

セッションの予期せぬエラー，コンディションにより非アクティブなセッションの数。

Sessions Timed Out

サーバの設定によりアクティブでないセッションの数。

SMTP Active(5.0)

概要

SMTP Activityについての情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

SMTP Activity（PI_SMTP）

フィールド

フィールド名

説明

SMTP Sent Msgs/sec

1秒間にSMTPSendコネクタによって送信されたメッセージの数。

SMTP Rcvd Msgs/sec

1秒間にSMTPサーバで受信したメッセージの数。

SMTP Sent Byte/sec

1秒間に送信されたバイト数。

SMTP Rcvd Byte/sec

1秒間に受信したメッセージのバイト数。

Send Conns Current

SMTPSendコネクタからの送信接続の数。

Receive Conns Current

SMTPサーバに対する受信接続の数。

Avg Send Msgs/Conn

SMTP送信コネクタによって送信された接続ごとの平均メッセージ数。

Avg Receive Msgs/Conn

接続ごとに受信した平均メッセージ数。

Avg Receive Bytes/Msg

受信したメッセージごとの平均バイト数。

Avg Send Bytes/Msg

SMTPSendコネクタによって送信されたメッセージごとの平均バイト数。

SMTP Active Trend(5.0)（SMTP Activityについて1日ごとの情報）

概要

最近1か月間の，SMTP Activityについての1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

レコード

SMTP Activity（PI_SMTP）

フィールド

フィールド名

説明

SMTP Sent Msgs/sec

1秒間にSMTPSendコネクタによって送信されたメッセージの数。

SMTP Rcvd Msgs/sec

1秒間にSMTPサーバで受信したメッセージの数。

SMTP Sent Byte/sec

1秒間に送信されたバイト数。

SMTP Rcvd Byte/sec

1秒間に受信したメッセージのバイト数。

Send Conns Current

SMTPSendコネクタからの送信接続の数。

Receive Conns Current

SMTPサーバに対する受信接続の数。

Avg Send Msgs/Conn

SMTP送信コネクタによって送信された接続ごとの平均メッセージ数。

Avg Receive Msgs/Conn

接続ごとに受信した平均メッセージ数。

Avg Receive Bytes/Msg

受信したメッセージごとの平均バイト数。

Avg Send Bytes/Msg

SMTPSendコネクタによって送信されたメッセージごとの平均バイト数。

SMTP Active Trend(5.0)（SMTP Activityについて1時間ごとの情報）

概要

最近24時間の，SMTP Activityについての1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

SMTP Activity（PI_SMTP）

フィールド

フィールド名

説明

SMTP Sent Msgs/sec

1秒間にSMTPSendコネクタによって送信されたメッセージの数。

SMTP Rcvd Msgs/sec

1秒間にSMTPサーバで受信したメッセージの数。

SMTP Sent Byte/sec

1秒間に送信されたバイト数。

SMTP Rcvd Byte/sec

1秒間に受信したメッセージのバイト数。

Send Conns Current

SMTPSendコネクタからの送信接続の数。

Receive Conns Current

SMTPサーバに対する受信接続の数。

Avg Send Msgs/Conn

SMTP送信コネクタによって送信された接続ごとの平均メッセージ数。

Avg Receive Msgs/Conn

接続ごとに受信した平均メッセージ数。

Avg Receive Bytes/Msg

受信したメッセージごとの平均バイト数。

Avg Send Bytes/Msg

SMTPSendコネクタによって送信されたメッセージごとの平均バイト数。

System

概要

システムの使用状況をリアルタイムで表示します。このレポートは一覧で表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

System Parameters（PI_SYSP）

フィールド

フィールド名

説明

Processor Queue Length

プロセッサーキュー長。

System Summary

概要

最近1時間の，システムの1分ごとの使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/

レコード

System Parameters（PI_SYSP）

フィールド

フィールド名

説明

Processor Queue Length

プロセッサーキュー長。

System Trend

概要

最近24時間の，システムの1時間ごとの最新稼働状況に関する情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

System Parameters（PI_SYSP）

フィールド

フィールド名

説明

% DPC Time

DPC時間の割合。

% Total Privileged Time

特権時間の全割合。

% Total Processor Time

プロセッサー時間の全割合。

Processor Queue Length

プロセッサーキュー長。

Registry Quota in use

使用中のレジストリクォータ。

System Calls/sec

1分当たりのシステムコールの回数。

Top 10 Receivers Status

概要

上位レシーバーのMail使用状況をリアルタイムで表示します。このレポートは集合横棒グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Real-Time/

レコード

Top Receivers（PD_TR）

フィールド

フィールド名

説明

Mail ID

メッセージの受信者のMail ID。

No of Mails

受信したメッセージの数。

Top 10 Senders Status

概要

上位メールセンダー状況をリアルタイムで表示します。このレポートは集合横棒グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Real-Time/

レコード

Top Senders（PD_TS）

フィールド

フィールド名

説明

Mail ID

メッセージの送信者のMail ID。

No of Mails

送信したメッセージの数。

Unused Mailbox Status

概要

"0"メッセージのMailbox状況をリアルタイムで表示します。このレポートは表で表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Real-Time/

レコード

Unused Mailboxes（PD_UM）

フィールド

フィールド名

説明

User Name

メールボックスのユーザーネーム。

Users(7.0)

概要

ユーザーの使用状況をリアルタイムで表示します。このレポートは一覧で表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Active Clients Logon（PI_ACL）

フィールド

フィールド名

説明

Active User Count

システムインフォメーションストアのアクティブなユーザーの数。

User Count

システムインフォメーションストアのユーザーの数。

Users Trend(7.0)（User Countの1日ごとの平均バイト数）

概要

最近1か月間の，User Countの1日ごとの平均バイト数を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Monthly Trend/Advanced/

レコード

Active Clients Logon（PI_ACL）

フィールド

フィールド名

説明

Active User Count

システムインフォメーションストアのアクティブなユーザーの数。

User Count

システムインフォメーションストアのユーザーの数。

Users Trend(7.0)（ユーザーの1時間ごとの接続状況）

概要

最近24時間の，ユーザーの1時間ごとの接続状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/Exchange/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Active Clients Logon（PI_ACL）

フィールド

フィールド名

説明

Active User Count

システムインフォメーションストアのアクティブなユーザーの数。

User Count

システムインフォメーションストアのユーザーの数。

6　レコード

この章では，PFM - Agent for Exchange Serverのレコードについて説明します。

各レコードのパフォーマンスデータの収集方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のPerformance Management の機能について説明している章，またはマニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

データモデルについて

各PFM - Agentが持つレコードおよびフィールドの総称を「データモデル」と呼びます。各PFM - Agentと，そのPFM - Agent が持つデータモデルには，それぞれ固有のバージョン番号が付与されています。PFM - Agent for Exchange Serverのデータモデルのバージョンについては，「付録H　バージョン互換」を参照してください。

各PFM - Agentのデータモデルのバージョンは，PFM - Web Consoleの［エージェント階層］画面でエージェントのプロパティを表示して確認してください。

データモデルについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementで扱うデータの概要について説明している章，またはマニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

レコードの記載形式

この章では，PFM - Agent for Exchange Serverのレコードをアルファベット順に記載しています。各レコードの説明は，次の項目から構成されています。

機能

各レコードに格納されるパフォーマンスデータの概要および注意事項について説明します。

デフォルト値および変更できる値

各レコードに設定されているパフォーマンスデータの収集条件のデフォルト値およびユーザーが変更できる値を表で示します。「デフォルト値および変更できる値」に記載している項目とその意味を次の表に示します。この表で示す各項目については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

項目

意味

変更可否

Collection Interval

パフォーマンスデータの収集間隔（秒単位）。

○：変更できる

×：変更できない

Collection Offset※1

パフォーマンスデータの収集を開始するオフセット値（秒単位）。オフセット値については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。

Log

収集したパフォーマンスデータをStoreデータベースに記録するかどうか。

Yes：記録する。ただし，「Collection Interval=0」の場合，記録しない。

No：記録しない。

LOGIF

収集したパフォーマンスデータをStoreデータベースに記録するかどうかの条件。

Over 10 Sec Collection Time※2

システム構成によって，レコードの収集に10秒以上掛かることがあるかどうか。

Yes：10秒以上掛かることがある。

No：10秒掛からない。

Realtime Report Data Collection Mode※2

リアルタイムレポートの表示モードを指定。

Reschedule：再スケジュールモード

Temporary Log：一時保存モード

なお，Over 10 Sec Collection Time の値が「Yes」のレコードには，一時保存モード（Temporary Log）を指定する必要がある。

注※1

指定できる値は，0〜32,767秒（Collection Intervalで指定した値の範囲内）です。これは，複数のデータを収集する場合に，一度にデータの収集処理が実行されると負荷が集中するので，収集処理の負荷を分散するために使用します。なお，データ収集の記録時間は，Collection Offsetの値に関係なく，Collection Intervalと同様の時間となります。

Collection Offsetの値を変更する場合は，収集処理の負荷を考慮した上で値を指定してください。

注※2

履歴収集優先機能が有効の場合に表示されます。

ODBCキーフィールド

PFM - ManagerまたはPFM - Baseで，Storeデータベースに格納されているレコードのデータを利用する場合に必要な主キーを示します。ODBCキーフィールドには，各レコード共通のものと各レコード固有のものとがあります。ここで示すのは，各レコード固有のODBCキーフィールドです。複数インスタンスレコードだけが，固有のODBCキーフィールドを持っています。

各レコード共通のODBCキーフィールドについては，「ODBCキーフィールド一覧」を参照してください。

ライフタイム

各レコードに収集されるパフォーマンスデータの一貫性が保証される期間を示します。ライフタイムについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。

レコードサイズ

1回の収集で各レコードに格納されるパフォーマンスデータの容量を示します。

フィールド

各レコードのフィールドについて表で説明しています。表の各項目について次に説明します。

View名（Manager名）

View名

PFM - Web Consoleで表示されるフィールド名（PFM - View名）を示します。

Manager名

PFM - Managerで，SQLを使用してStoreデータベースに格納されているフィールドのデータを利用する場合，SQL文で記述するフィールド名（PFM - Manager名）を示します。

SQL文では，先頭に各レコードのレコードIDを付加した形式で記述します。例えば，Network Parameters（PD）レコードのInterval（INTERVAL）フィールドの場合，「PD_INTERVAL」と記述します。

説明

各フィールドに格納されるパフォーマンスデータについて説明します。

要約

Agent Storeがデータを要約するときの方法（要約ルール）を示します。要約ルールについては，「要約ルール」を参照してください。

形式

char型やfloat型など，各フィールドの値のデータ型を示します。データ型については，「データ型一覧」を参照してください。

デルタ

累積値として収集するデータに対し，変化量でデータを表すことをデルタと呼びます。デルタについては，「フィールドの値」を参照してください。

データソース

該当するフィールドの値の計算方法または取得先を示します。フィールドの値については，「フィールドの値」を参照してください。

ODBCキーフィールド一覧

ODBCキーフィールドには，各レコード共通のものと各レコード固有のものとがあります。ここで示すのは，各レコード共通のODBCキーフィールドです。PFM - ManagerでStoreデータベースに格納されているレコードのデータを利用する場合，ODBCキーフィールドが必要です。

各レコード共通のODBCキーフィールド一覧を次の表に示します。各レコード固有のODBCキーフィールドについては，各レコードの説明を参照してください。

表6‒1　ODBCキーフィールド一覧

ODBCキーフィールド

ODBCフォーマット

データ

説明

レコードID_DATE

SQL_INTEGER

内部

レコードが生成された日付を表すレコードのキー。

レコードID_DATETIME

SQL_INTEGER

内部

レコードID_DATEフィールドとレコードID_TIMEフィールドの組み合わせ。

レコードID_DEVICEID

SQL_VARCHAR

内部

PFM - Agentが動作しているホスト名。

レコードID_DRAWER_TYPE

SQL_VARCHAR

内部

区分。有効な値を次に示す。

m：分

H：時

D：日

W：週

M：月

Y：年

レコードID_PROD_INST

SQL_VARCHAR

内部

PFM - Agentのインスタンス名。

レコードID_PRODID

SQL_VARCHAR

内部

PFM - AgentのプロダクトID。

レコードID_RECORD_TYPE

SQL_VARCHAR

内部

レコードタイプを表す識別子（4バイト）。

レコードID_TIME

SQL_INTEGER

内部

レコードが生成された時刻（グリニッジ標準時）。

要約ルール

PIレコードタイプのレコードでは，Collection Intervalに設定された間隔で収集されるデータと，あらかじめ定義されたルールに基づき一定の期間（分，時，日，週，月，または年単位）ごとに要約されたデータが，Storeデータベースに格納されます。要約の種類はフィールドごとに定義されています。この定義を「要約ルール」と呼びます。

要約ルールによっては，要約期間中の中間データを保持する必要のあるものがあります。この場合，中間データを保持するためのフィールドがStoreデータベース内のレコードに追加されます。このフィールドを「追加フィールド」と呼びます。追加フィールドの一部は，PFM - Web Consoleでレコードのフィールドとして表示されます。PFM - Web Consoleに表示される追加フィールドは，履歴レポートに表示するフィールドとして使用できます。

なお，要約によって追加される「追加フィールド」と区別するために，ここでは，この章の各レコードの説明に記載されているフィールドを「固有フィールド」と呼びます。

追加フィールドのフィールド名は次のようになります。

Storeデータベースに格納される追加フィールド名

固有フィールドのPFM - Manager名にサフィックスが付加されたフィールド名になります。

PFM - Web Consoleで表示される追加フィールド名

固有フィールドのPFM - View名にサフィックスが付加されたフィールド名になります。

PFM - Manager名に付加されるサフィックスと，それに対応するPFM - View名に付加されるサフィックス，およびフィールドに格納されるデータを次の表に示します。

表6‒2　追加フィールドのサフィックス一覧

PFM - Manager名

PFM - View名

格納データ

_TOTAL

(Total)

要約期間内のレコードのフィールドの値の総和

_TOTAL_SEC

(Total)

要約期間内のレコードのフィールドの値の総和（utime型の場合）

_COUNT

−

要約期間内の収集レコード数

_HI

(Max)

要約期間内のレコードのフィールド値の最大値

_LO

(Min)

要約期間内のレコードのフィールド値の最小値

（凡例）

−：追加フィールドがないことを示します。

要約ルールの一覧を次の表に示します。

表6‒3　要約ルール一覧

要約

ルール名

要約ルール

COPY

要約期間内の最新のレコードのフィールド値がそのまま格納される。

AVG

要約期間内のフィールド値の平均値が格納される。

次に計算式を示す。

(フィールド値の総和)/(収集レコード数)

追加フィールド（Storeデータベース）

_TOTAL

_TOTAL_SEC（utime型の場合）

_COUNT

追加フィールド（PFM - Web Console）※1※2

(Total)

ADD

要約期間内のフィールド値の総和が格納される。

HI

要約期間内のフィールド値の最大値が格納される。

LO

要約期間内のフィールド値の最小値が格納される。

HILO

要約期間内のデータの最大値，最小値，および平均値が格納される。

固有フィールドには平均値が格納される。

次に計算式を示す。

(フィールド値の総和)/(収集レコード数)

追加フィールド（Storeデータベース）

_HI

_LO

_TOTAL

_TOTAL_SEC（utime型の場合）

_COUNT

追加フィールド（PFM - Web Console）※1※2

(Max)

(Min)

(Total)

%

要約期間内のフィールド値の平均値が格納される。

主に百分率のフィールドに適用される。

次に計算式を示す。

(フィールド値の総和)/(収集レコード数)

追加フィールド（Storeデータベース）

_TOTAL

_TOTAL_SEC（utime型の場合）

_COUNT

−

要約されないことを示す。

注※1

PFM - Manager名に「_AVG」が含まれるutime型のフィールドは，PFM - Web Consoleに追加される「(Total)」フィールドを履歴レポートで利用できません。

注※2

PFM - Manager名に次の文字列が含まれるフィールドは，PFM - Web Consoleに追加される（Total）フィールドを履歴レポートで利用できません。

「_PER_」，「PCT」，「PERCENT」，「_AVG」，「_RATE_TOTAL」

データ型一覧

各フィールドの値のデータ型と，対応するCおよびC++のデータ型の一覧を次の表に示します。この表で示す「データ型」の「フィールド」の値は，各レコードのフィールドの表にある「形式」の列に示されています。

表6‒4　データ型一覧

データ型

サイズ

（バイト）

説明

フィールド

CおよびC++

char(n)

char( )

( )内の数

nバイトの長さを持つ文字データ。

double

double

8

数値（1.7E±308（15桁））。

float

float

4

数値（3.4E±38（7桁））。

long

long

4

数値（-2,147,483,648〜2,147,483,647）。

short

short

2

数値（-32,768〜32,767）。

string(n)

char[ ]

( )内の数

nバイトの長さを持つ文字列。最後の文字は，「null」。

time_t

unsigned long

4

数値（0〜4,294,967,295）。

timeval

構造体

8

数値（最初の4バイトは秒，次の4バイトはマイクロ秒を表す）。

ulong

unsigned long

4

数値（0〜4,294,967,295）。

utime

構造体

8

数値（最初の4バイトは秒，次の4バイトはマイクロ秒を表す）。

word

unsigned short

2

数値（0〜65,535）。

（該当なし）

unsigned char

1

数値（0〜255）。

フィールドの値

ここでは，各フィールドに格納される値について説明します。

データソース

各フィールドには，Performance Management や監視対象プログラムから取得した値や，これらの値をある計算式に基づいて計算した値が格納されます。各フィールドの値の取得先または計算方法は，フィールドの表の「データソース」列で示します。

「−」は，パフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを示します。

デルタ

累積値として収集するデータに対し，変化量でデータを表すことを「デルタ」と呼びます。例えば，1回目に収集されたパフォーマンスデータが「3」，2回目に収集されたパフォーマンスデータが「4」とすると，累積値の場合は「7」，変化量の場合は「1」が格納されます。各フィールドの値がデルタかどうかは，フィールドの表の「デルタ」列で示します。

リアルタイムレポートの設定で，［デルタで表示］がチェックされている場合，最初にデータが収集されたときから値が表示されます。ただし，前回のデータを必要とするレポートの場合，初回の値は「0」で表示されます。2回目以降のデータ収集は，収集データの値が表示されます。

PFM - Agent for Exchange Serverで収集されるパフォーマンスデータは，次の表のように異なります。

表6‒5　PFM - Agent for Exchange Serverで収集されるパフォーマンスデータ

レコードタイプ

デルタ

データ種別

[デルタ値で表示]のチェック※

レコードの値

PIレコードタイプ

Yes

−

−

−

No

リアルタイムデータ

あり

収集時点の値が表示される。

なし

収集時点の値が表示される。

履歴データ

アラームの監視データ

−

収集時点の値が表示される。

PDレコードタイプ

Yes

−

−

−

No

リアルタイムデータ

あり

収集時点の値が表示される。

なし

収集時点の値が表示される。

履歴データ

アラームの監視データ

−

収集時点の値が表示される。

（凡例）

−：該当しない

注※

次に示すPFM - Web Consoleのダイアログボックスの項目でチェックされていることを示します。

［レポートウィザード- 表示設定（リアルタイムレポート）］ダイアログボックスの［デルタ値で表示］

［レポートの表示設定］ダイアログボックス（リアルタイムレポート）の［デルタ値で表示］

パフォーマンスデータが収集される際の注意事項を次に示します。

PFM - Agent for Exchange Serverで最初に履歴レポートを表示する場合，1回目と2回目に収集されたデータを基に，履歴レポートに表示されるパフォーマンスデータが作成されます。このため，最初に履歴レポートに表示されるデータが収集されるまでには，設定した収集間隔の最大2倍の時間が掛かります。

各フィールドの平均および割合

各フィールドの平均や割合の値については，Interval時間によって秒単位の値として求められるものと，データの収集間隔によって求められるものとがあります。特に断り書きがない場合，データの収集間隔によって求められる値となります（Intervalが60秒間隔の場合，1分単位のデータとなります）。

Intervalフィールドの値

Intervalフィールドの値は，レコードタイプによって異なります。Intervalフィールドの値を次の表に示します。

表6‒6　Intervalフィールドの値

レコードタイプ

説明

PIレコードタイプ

リアルタイムレポートの場合

最初の値は5。以降はレポートに設定されている「更新間隔」と同じ。次の計算式で算出される。

Intervalフィールドの値 = Record Timeフィールドの値 - 前回取得時のRecord Timeフィールドの値

履歴レポートの場合

Collection Intervalの値と同じ。次の計算式で算出される。

Intervalフィールドの値 = Record Timeフィールドの値 - 前回取得時のRecord Timeフィールドの値

PDレコードタイプ

リアルタイムレポートの場合

最初の値は5。以降はレポートに設定されている「更新間隔」と同じ。次の計算式で算出される。

Intervalフィールドの値 = Record Timeフィールドの値 - 前回取得時のRecord Timeフィールドの値

履歴レポートの場合

Collection Intervalの値と同じ。次の計算式で算出される。

Intervalフィールドの値 = Record Timeフィールドの値 - 前回取得時のRecord Timeフィールドの値

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールドを次に示します。

表6‒7　Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

View名

（Manager名）

説明

形式

デルタ

データソース

Agent Host（DEVICEID）

PFM - Agentが動作しているホスト名。

string(256)

No

−

Agent Instance（PROD_INST）

PFM - Agentのインスタンス名。

string(256)

No

−

Agent Type（PRODID）

PFM - AgentのプロダクトID。1バイトの識別子で表される。

char

No

−

Date（DATE）

レコードが作成された日。グリニッジ標準時。※1※2

char(3)

No

−

Date and Time（DATETIME）

Date（DATE）フィールドとTime（TIME）フィールドの組み合わせ。※2

char(6)

No

−

Drawer Type（DRAWER_TYPE）

PIレコードの場合，データが要約される区分。

char

No

−

GMT Offset（GMT_ADJUST）

グリニッジ標準時とローカル時間の差。秒単位。

long

No

−

Time（TIME）

レコードが作成された時刻。グリニッジ標準時。※1※2

char(3)

No

−

（凡例）

−：Exchange Serverから取得したパフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを意味します。

注※1

PIレコードタイプのレコードでは，データが要約されるため，要約される際の基準となる時刻が設定されます。レコード区分ごとの設定値を次の表に示します。

表6‒8　レコード区分ごとの設定値

区分

レコード区分ごとの設定値

分

レコードが作成された時刻の0秒

時

レコードが作成された時刻の0分0秒

日

レコードが作成された日の0時0分0秒

週

レコードが作成された週の月曜日の0時0分0秒

月

レコードが作成された月の1日の0時0分0秒

年

レコードが作成された年の1月1日の0時0分0秒

注※2

レポートによるデータ表示を行った場合，DateフィールドはYYYYMMDD形式で，Date and TimeフィールドはYYYYMMDD hh:mm:ss形式で，Timeフィールドはhh:mm:ss形式で表示されます。

Storeデータベースに格納されているデータをエクスポートすると出力されるフィールド

jpctool db dumpコマンドで，Storeデータベースに格納されているデータをエクスポートすると，次に示すフィールドが出力されます。これらのフィールドも，Storeデータベースに記録されるとき追加されるフィールドですが，PFM - Web Consoleでは表示されないため，レポートに表示するフィールドとして使用できません。これらのフィールドは，PFM - Agentが内部で使用するフィールドなので，運用では使用しないでください。

レコードID_DATE_F

レコードID_DEVICEID_F

レコードID_DRAWER_TYPE_F

レコードID_DRAWER_COUNT

レコードID_DRAWER_COUNT_F

レコードID_INST_SEQ

レコードID_PRODID_F

レコードID_PROD_INST_F

レコードID_RECORD_TYPE

レコードID_RECORD_TYPE_F

レコードID_SEVERITY

レコードID_SEVERITY_F

レコードID_TIME_F

レコードID_UOWID

レコードID_UOWID_F

レコードID_UOW_INST

レコードID_UOW_INST_F

レコードID_PFM - Manager名_SEC

レコードID_PFM - Manager名_MSEC

レコードの注意事項

レコードを収集する場合の注意事項を次に示します。

アプリケーションイベントログにPerfXX（PerfXXはサービスに関連するソース名）のイベントが記録されている場合，PFM - Agent for Exchange Serverが正常に動作しない場合や，そのサービスに対応するレコードが収集できない場合があります。この現象はサービスが正常にインストールできていない場合に発生します。この現象が発生している場合，サービスを再インストールするか，Microsoftのサポート技術情報で，出力されている原因を取り除くか，サービスの開発元に対処方法をお問い合わせください。PFM - Agent for Exchange Serverが正常に動作しない場合や，そのサービスに対応するレコードが収集できない場合の例を次の表に示します。

イベントID

ソース

現象

対処方法

1008

Perflib

"[サービス]"（DLL "[サービスのDLLファイル名]"）のOpenプロシージャーに失敗しました。このサービスのパフォーマンスデータは利用できません。

この現象はサービスが正常にインストールできていない場合に発生します。レコードを収集したい場合は，この現象が発生しているサービスを再インストールするか，サービスの開発元に対処方法をお問い合わせください。

アプリケーションイベントログに次のイベントが1分ごとに記録されている場合，以下の対処方法を行うことにより回避できます。ただし，この場合，すべてパフォーマンス拡張DLLのデータバッファ整合性チェックが行われなくなるため，設定する場合はその影響を考慮した上で設定してください。

イベントID

ソース

現象

対処方法

1016

Perflib

"C:¥Program Files¥Exchsrvr¥bin¥exodbpc.dll"ライブラリの"EXOLEDB"サービス用に作成されたデータバッファは，8バイトの境界でそろっていません。パフォーマンスデータバッファを読み取ろうとしているアプリケーションで問題が生じる可能性があります。このライブラリまたはサービスの製造元に問い合わせ，この問題を解決してもらうか，または新しいバージョンのライブラリを入手してください。

"C:¥Program Files¥Exchsrvr¥bin¥exodbpc.dll"は，環境により異なる場合があります。

以下のレジストリ値にフラグを追加します。HKEY_LOCAL_MACHINE¥Software¥Microsoft

¥Windows NT¥CurrentVersion¥Perflib

値の名前：Configuration Flags

データタイプ：REG_DWORD

［値のデータ］には16進数で"11"と入力します。これによりデータバッファのチェックが無効になります。

セキュリティの設定などによってディスクにアクセスできない状態では，OSから空き容量が0で返されるため，アラームが不当に異常を通知することあります。

Top Receivers（PD_TR），Top Senders（PD_TS），Data for domains sending incoming mail（PI_ORF），Data for recipients and domains of outgoing mail（PI_OST），Data for recipients of incoming mail（PI_ORT），Data for senders of outgoing mail（PI_OSF），Data for recipients of internal mail（PI_IT），Data for senders of internal mail（PI_IF）レコードについては，Exchange Serverのメッセージ追跡ログを有効にしてください。

パフォーマンスモニターで，"logical disk parameters"の表示が不可能な場合は，DOSプロンプト画面より"diskperf -y"を実行しホストを再起動してください。

Exchange Server 2010の環境では，以下の4つの役割から任意数の役割を同一ホストにインストール可能です。

クライアント アクセス役割

ハブ トランスポート役割

メールボックス役割

ユニファイド メッセージング役割

Exchange Server 2013およびExchange Server 2013 SP1環境では，以下の2つの役割を同一ホストにインストール可能です。

クライアントアクセス役割

メールボックス役割

Exchange Server 2010以降のエッジ トランスポート サーバ役割は，他の役割と同一ホストにインストールすることができません。

インストールされている役割に付属したパフォーマンスカウンタと，インストールされていない役割に付属したパフォーマンスカウンタを同時にデータ収集した場合は，インストールされている役割に付属したパフォーマンスカウンタのデータ収集は成功します。

インストールされていない役割に付属したパフォーマンスカウンタからのデータ収集はできず，エラーメッセージKAVF26007-Iを出力します。

役割とレコードの対応は，レコード一覧のサポートバージョンに記載しています。

Exchange Server 2010では，メールボックスデータベースがサーバに依存しない構成になりました。

インターネット送受信メッセージは，エッジ トランスポートサーバでキューが保持され，組織内メッセージは，ハブ トランスポートサーバでキューが保持されます。

これらのことから，Exchange Server 2010では，メールボックス ストア単位でのキューに関する情報を収集するパフォーマンスカウンタは削除されました。

削除されたパフォーマンスカウンタから情報収集していたフィールドについては，固定で0値を設定します。次に該当フィールドを記載します。

レコード

フィールド

PI

ExchIS Pub Receive QueueSize

PI

ExchIS Pvt Receive QueueSize

PI_MSTR

Receive Queue Size

0値を設定するフィールドの代替情報について，次に記載します。

レコード

フィールド

PI_MTQA

Active Mailbox Queue Length

Exchange Server 2010以降では，エージェントのサービス起動後，2回目の収集より情報が取得できます。

Exchange Server 2013以降では，Exchange Serverのヘルスチェック用のメッセージ情報が収集されます。

Exchange ServerのバージョンとインストールされているExchange Server役割サービスなどの組み合わせによって，収集できるレコードに違いがあります。

Exchange Server 2010については，Exchange Server 2010環境のレコード収集可否表を参照してください。

Exchange Server 2013 SP1については，Exchange Server 2013 SP1環境のレコード収集可否表を参照してください。

Exchange Server 2016については，Exchange Server 2016環境のレコード収集可否表を参照してください。

レコード一覧

ここでは，PFM - Agent for Exchange Serverで収集できるレコードの一覧を記載します。

PFM - Agent for Exchange Serverで収集できるレコードおよびそのレコードに格納される情報を，レコード名順およびレコードID順で次の表に示します。

表6‒9　PFM - Agent for Exchange Serverのレコード一覧（レコード名順）

レコード名

レコードID

格納される情報

Active Clients Logon

PI_ACL

MSExchange Active Users Countについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Data for domains sending incoming mail

PI_ORF

受信外部メールの送信ドメインについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Data for recipients and domains of outgoing mail

PI_OST

送信外部メールの受信ドメインについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Data for recipients of incoming mail

PI_ORT

受信外部メールの受信者についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Data for recipients of internal mail

PI_IT

メールボックスに配信された内部メール受信者についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Data for senders of internal mail

PI_IF

メールボックスに配信された内部メール送信者についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Data for senders of outgoing mail

PI_OSF

送信外部メールの送信者についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

IMAP4 Activity

PI_IMAP

IMAP4 Activityについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Internet Mail Connector

PI_IMC

MSExchangeIMC（メールサービス）についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Exchange Serverの仕様により性能データを取得できません（または値が0のまま変化しません）。

Logical Disk Activity

PI_LDPA

論理ディスクアクティビティについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Logical Disk Parameters

PI_LDP

論理ディスクパラメータについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Memory Parameters

PI_MP

メモリーパラメータについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Message Queues

PI_MQ

MSExchange IP Private（サーバ内蓄積）についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Message Queue HubTransport

PI_MQH

MSExchange IP Private（サーバ内蓄積）についてのある一定の時間を単位としたハブトランスポートのパフォーマンスデータ。

Message Queue MailBox

PI_MQM

MSExchange IP Private（サーバ内蓄積）についてのある一定の時間を単位としたメールボックスのパフォーマンスデータ。

Message Total Parameters

PI_MT

メール送受信量についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Message Transmission

PI_MSTR

メッセージトランスミッションについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Messages Processed by MTA

PI_MMTA

MSExchangeMTA（メールサービス）についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Messages Processed by Pub store

PI_MPBS

MSExchangePublicMessage（内部メッセージ処理）についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Messages Processed by Pvt store

PI_MPTS

MSExchangePrivateMessage（クライアントメッセージ処理）についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

MTA queue Activity

PI_MTQA

MTA queue Activityについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Network Parameters

PD

ネットワークインターフェース送受信についてのある時点での状態を示すパフォーマンスデータ。

Network Segment

PI_NS

ネットワークサービスについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Windowsの仕様により性能データを取得できません（または値が0のまま変化しません）。

Outlook Web Access

PI_OWA

Outlook Web Accessについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Page File Parameters

PI_PFP

ページファイル使用率についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Performance Counters

PI

データベースキャッシュについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

POP3 Activity

PI_POP

POP3 Activityについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Process Parameters

PD_PP

プロセスパラメータについてのある時点での状態を示すパフォーマンスデータ。

Processor Parameters

PI_PRP

プロセッサーパラメータについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Redirector Parameters

PI_RD

リダイレクタパラメータについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Remote Procedure Call

PI_RPC

RPC(Remote Procedure Call)についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ

Server Parameters

PI_SERP

サーバパラメータについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

SMTP Activity

PI_SMTP

SMTP Activityについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

System Parameters

PI_SYSP

システムパラメータ総使用率についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Top Receivers

PD_TR

上位10受信インスタンスについてのある時点での状態を示すパフォーマンスデータ。

Top Senders

PD_TS

上位10送信インスタンスについてのある時点での状態を示すパフォーマンスデータ。

Unused Mailboxes

PD_UM

受信なしメールボックスについてのある時点での状態を示すパフォーマンスデータ。

Unused Public Folders

PD_UPF

パブリックフォルダの受信なしメールボックスについてのある時点での状態を示すパフォーマンスデータ。

Exchange Serverの仕様により性能データを取得できません（または値が0のまま変化しません）。

表6‒10　PFM - Agent for Exchange Serverのレコード一覧（レコードID順）

レコードID

レコード名

格納される情報

PD

Network Parameters

ネットワークインターフェース送受信についてのある時点での状態を示すパフォーマンスデータ。

PD_PP

Process Parameters

プロセスパラメータについてのある時点での状態を示すパフォーマンスデータ。

PD_TR

Top Receivers

上位10受信インスタンスについてのある時点での状態を示すパフォーマンスデータ。

PD_TS

Top Senders

上位10送信インスタンスについてのある時点での状態を示すパフォーマンスデータ。

PD_UM

Unused Mailboxes

受信なしメールボックスについてのある時点での状態を示すパフォーマンスデータ。

PD_UPF

Unused Public Folders

パブリックフォルダの受信なしメールボックスについてのある時点での状態を示すパフォーマンスデータ。

Exchange Serverの仕様により性能データを取得できません（または値が0のまま変化しません）。

PI

Performance Counters

データベースキャッシュについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_ACL

Active Clients Logon

MSExchange Active Users Countについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_IF

Data for senders of internal mail

メールボックスに配信された内部メール送信者についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_IMAP

IMAP4 Activity

IMAP4 Activityについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_IMC

Internet Mail Connector

MSExchangeIMC（メールサービス）についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Exchange Serverの仕様により性能データを取得できません（または値が0のまま変化しません）。

PI_IT

Data for recipients of internal mail

メールボックスに配信された内部メール受信者についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_LDP

Logical Disk Parameters

論理ディスクパラメータについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_LDPA

Logical Disk Activity

論理ディスクアクティビティについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_MMTA

Messages Processed by MTA

MSExchangeMTA（メールサービス）についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_MP

Memory Parameters

メモリーパラメータについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_MPBS

Messages Processed by Pub store

MSExchangePublicMessage（内部メッセージ処理）についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_MPTS

Messages Processed by Pvt store

MSExchangePrivateMessage（クライアントメッセージ処理）についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_MQ

Message Queues

MSExchange IP Private（サーバ内蓄積）についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_MQH

Message Queue HubTransport

MSExchange IP Private（サーバ内蓄積）についてのある一定の時間を単位としたハブトランスポートのパフォーマンスデータ。

PI_MQM

Message Queue MailBox

MSExchange IP Private（サーバ内蓄積）についてのある一定の時間を単位としたメールボックスのパフォーマンスデータ。

PI_MSTR

Message Transmission

メッセージトランスミッションについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_MT

Message Total Parameters

メール送受信量についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_MTQA

MTA queue Activity

MTA queue Activityについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_NS

Network Segment

ネットワークサービスについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Windowsの仕様により性能データを取得できません（または値が0のまま変化しません）。

PI_ORF

Data for domains sending incoming mail

受信外部メールの送信ドメインについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_ORT

Data for recipients of incoming mail

受信外部メールの受信者についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_OSF

Data for senders of outgoing mail

送信外部メールの送信者についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_OST

Data for recipients and domains of outgoing mail

送信外部メールの受信ドメインについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_OWA

Outlook Web Access

Outlook Web Accessについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_PFP

Page File Parameters

ページファイル使用率についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_POP

POP3 Activity

POP3 Activityについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_PRP

Processor Parameters

プロセッサーパラメータについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_RD

Redirector Parameters

リダイレクタパラメータについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_RPC

Remote Procedure Call

RPC(Remote Procedure Call)についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ

PI_SERP

Server Parameters

サーバパラメータについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_SMTP

SMTP Activity

SMTP Activityについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_SYSP

System Parameters

システムパラメータ総使用率についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Active Clients Logon（PI_ACL）

機能

Active Clients Logon（PI_ACL）レコードには，MSExchange Active Users Countについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

Exchange Serverの設定から設定変更まで

レコードサイズ

固定部：721バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Active User Count

（EXCH_IS_ACTIVE_USER_COUNT）

システムインフォメーションストアのアクティブなユーザーの数。

Avg

double

No

−

User Count

（EXCH_IS_USER_COUNT）

システムインフォメーションストアのユーザーの数。

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Data for domains sending incoming mail（PI_ORF）

機能

Data for domains sending incoming mail（PI_ORF）レコードには，受信外部メールの送信ドメインについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

Exchange Serverの設定から設定変更まで

レコードサイズ

固定部：761バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Avg Number（EXCH_OUT_RECV_FROM_AVG_NUM）

上位10位の受信外部メールの送信ドメインが送ったメール数の平均値

Avg

double

No

−

Avg Size（EXCH_OUT_RECV_FROM_AVG_SIZE）

上位10位の受信外部メールの送信ドメインが送ったメールサイズの平均値

Avg

double

No

−

Total Number（EXCH_OUT_RECV_TOTAL_NUM）

受信外部メールの総メール数

Avg

double

No

−

Total Size（EXCH_OUT_RECV_TOTAL_SIZE）

受信外部メールの総メールサイズ

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Data for recipients and domains of outgoing mail（PI_OST）

機能

Data for recipients and domains of outgoing mail（PI_OST）レコードには，送信外部メールの受信ドメインについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

Exchange Serverの設定から設定変更まで

レコードサイズ

固定部：761バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Avg Number（EXCH_OUT_SEND_TO_AVG_NUM）

上位10位の送信外部メールの受信ドメインに送られたメール数の平均値

Avg

double

No

−

Avg Size（EXCH_OUT_SEND_TO_AVG_SIZE）

上位10位の送信外部メールの受信ドメインに送られたメールサイズの平均値

Avg

double

No

−

Total Number（EXCH_OUT_SEND_TOTAL_NUM）

送信外部メールの総メール数

Avg

double

No

−

Total Size（EXCH_OUT_SEND_TOTAL_SIZE）

送信外部メールの総メールサイズ

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Data for recipients of incoming mail（PI_ORT）

機能

Data for recipients of incoming mail（PI_ORT）レコードには，受信外部メールの受信者についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

Exchange Serverの設定から設定変更まで

レコードサイズ

固定部：761バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Avg Number（EXCH_OUT_RECV_TO_AVG_NUM）

上位10位の受信外部メールの受信者が受け取ったメール数の平均値

Avg

double

No

−

Avg Size（EXCH_OUT_RECV_TO_AVG_SIZE）

上位10位の受信外部メールの受信者が受け取ったメールサイズの平均値

Avg

double

No

−

Total Number（EXCH_OUT_RECV_TOTAL_NUM）

受信外部メールの総メール数

Avg

double

No

−

Total Size（EXCH_OUT_RECV_TOTAL_SIZE）

受信外部メールの総メールサイズ

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Data for recipients of internal mail（PI_IT）

機能

Data for recipients of internal mail（PI_IT）レコードには，メールボックスに配信された内部メール受信者についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

Exchange Serverの設定から設定変更まで

レコードサイズ

固定部：761バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Avg Number（EXCH_IN_TO_AVG_NUM）

メールボックスに配信された上位10位の内部メール受信者が受け取ったメール数の平均値

Avg

double

No

−

Avg Size（EXCH_IN_TO_AVG_SIZE）

メールボックスに配信された上位10位の内部メール受信者が受け取ったメールサイズの平均値

Avg

double

No

−

Total Number（EXCH_IN_TOTAL_NUM）

メールボックスに配信された内部メールの総メール数

Avg

double

No

−

Total Size（EXCH_IN_TOTAL_SIZE）

メールボックスに配信された内部メールの総メールサイズ

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Data for senders of internal mail（PI_IF）

機能

Data for senders of internal mail（PI_IF）レコードには，メールボックスに配信された内部メール送信者についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

Exchange Serverの設定から設定変更まで

レコードサイズ

固定部：761バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Avg Number（EXCH_IN_FROM_AVG_NUM）

メールボックスに配信された上位10位の内部メール送信者が送ったメール数の平均値

Avg

double

No

−

Avg Size（EXCH_IN_FROM_AVG_SIZE）

メールボックスに配信された上位10位の内部メール送信者が送ったメールサイズの平均値

Avg

double

No

−

Total Number（EXCH_IN_TOTAL_NUM）

メールボックスに配信された内部メールの総メール数

Avg

double

No

−

Total Size（EXCH_IN_TOTAL_SIZE）

メールボックスに配信された内部メールの総メールサイズ

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Data for senders of outgoing mail（PI_OSF）

機能

Data for senders of outgoing mail（PI_OSF）レコードには，送信外部メールの送信者についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

Exchange Serverの設定から設定変更まで

レコードサイズ

固定部：761バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Avg Number（EXCH_OUT_SEND_FROM_AVG_NUM）

上位10位の送信外部メールの送信者が送ったメール数の平均値

Avg

double

No

−

Avg Size（EXCH_OUT_SEND_FROM_AVG_SIZE）

上位10位の送信外部メールの送信者が送ったメールサイズの平均値

Avg

double

No

−

Total Number（EXCH_OUT_SEND_TOTAL_NUM）

送信外部メールの総メール数

Avg

double

No

−

Total Size（EXCH_OUT_SEND_TOTAL_SIZE）

送信外部メールの総メールサイズ

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

IMAP4 Activity（PI_IMAP）

機能

IMAP4 Activity（PI_IMAP）レコードには，IMAP4 Activityについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

Exchange Serverの設定から設定変更まで

レコードサイズ

固定部：781バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

IMAP Logins Rate（EXCH_IMAP_LOGIN_RATE）

LOGINコマンドの1秒あたりの数。

Avg

double

No

−

IMAP Current Conns（EXCH_IMAP_CURRENT_CONNS）

IMAPサービスで現在開かれている接続の数。

Avg

double

No

−

IMAP Active SSL Conns（EXCH_IMAP_ACTIVE_SSL_CONNS）

IMAPサービスで現在開かれているSSL接続またはTLS接続の数。

Avg

double

No

−

IMAP Avg Cmd Process Time（EXCH_IMAP_AVG_CMD_PROCESS_TIMEE）

クライアントから受信したコマンドのうち，最新の1024コマンドの処理に要した平均時間（ミリ秒）。

Avg

double

No

−

IMAP Logout Rate（EXCH_IMAP_LOGOUT_RATE）

LOGOUTコマンドの1秒あたりの数。

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Internet Mail Connector（PI_IMC）

Exchange Serverの仕様により性能データは取得できません（または値が0のまま変化しません）。

Logical Disk Activity（PI_LDPA）

機能

Logical Disk Activity（PI_LDPA）レコードには，論理ディスクアクティビティについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

ディスクドライブの構成から構成変更まで

レコードサイズ

固定部：761バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Disk Time（DISK_TIME）

選択したディスクドライブが読み取りまたは書き込み要求を処理していてビジー状態にあった経過時間の割合をパーセントで表示。

Avg

double

No

−

Disk Read Time（DISK_READ_TIME）

選択したディスクドライブが読み取り要求を処理していてビジー状態にあった経過時間の割合をパーセントで表示。

Avg

double

No

−

Disk Write Time（DISK_WRITE_TIME）

選択したディスクドライブが書き込み要求を処理していてビジー状態にあった経過時間の割合をパーセントで表示。

Avg

double

No

−

Avg Disk Queue Length（AVG_DISK_QUEUE_LENGTH）

サンプリング間隔中に選択したディスクのキューに入った読み取りおよび書き込み要求の数の平均値。

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Logical Disk Parameters（PI_LDP）

機能

Logical Disk Parameters（PI_LDP）レコードには，論理ディスクパラメータについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

ディスクドライブの構成から構成変更まで

レコードサイズ

固定部：813バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

% Free Space

（FREE_SPACE）

空き領域の割合。

Avg

double

No

−

Avg Disk Queue Length

（AVG_DISK_QUEUE_LENGTH）

ディスクキューの平均の長さ。

Avg

double

No

−

Avg Disk Sec/Transfer

（AVG_DISK_SEC_PER_TRANSFER）

平均ディスク転送（1秒当たり）。

Avg

double

No

−

Current Disk Queue Length

（CURRENT_DISK_QUEUE_LENGTH）

現在のディスクキューの長さ。

Avg

ulong

No

−

Disk Reads/sec

（DISK_READS_PER_SEC）

ディスク読み込みの1秒当たりの回数。

Avg

double

No

−

Disk Writes/sec

（DISK_WRITES_PER_SEC）

ディスク書き込みの1秒当たりの回数。

Avg

double

No

−

Free Mbytes

（FREE_MBYTES）

空き容量（メガバイト単位）。

Avg

ulong

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Memory Parameters（PI_MP）

機能

Memory Parameters（PI_MP）レコードには，メモリーパラメータについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：841バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

% Committed Bytes in use

（COMM_BYTES_IN_USE）

使用中のコミットしているバイト数。

Avg

double

No

−

Available Bytes

（AVAILABLE_BYTES）

プロセスの実行のための有効な物理メモリーのバイト数。

Avg

double

No

−

Cache Faults/sec

（CACHE_FAULTS_PER_SEC）

ファイルシステムのキャッシュをページ検索して存在しなかった数（1秒当たり）。

Avg

double

No

−

Commit Limit

（COMMIT_LIMIT）

コミットの上限。

Avg

double

No

−

Committed Bytes

（COMMITTED_BYTES）

バーチャルメモリーに入れられたバイト数。

Avg

double

No

−

Page Faults/sec

（PAGE_FAULTS_PER_SEC）

物理メモリーに対しページフォールトが発生した割合（1秒当たり）。

Avg

double

No

−

Pages/sec

（PAGES_PER_SEC）

ディスクに対し，リード/ライトが実行された数（1秒当たり）。

Avg

double

No

−

Pooled Non Paged Bytes

（POOLED_NON_PAGED_BYTES）

サーバが使用しているメモリーでページに使用されないバイト数。

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Message Queues（PI_MQ）

機能

Message Queues（PI_MQ）レコードには，MSExchange IP Private（サーバ内蓄積）についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

ハブトランスポート機能とメールボックス機能を異なるマシンに構築したExchange Server 2010の環境でこのレコードを収集する場合は，PI_MQレコードの収集処理オプションに1を指定してください。

なお，PI_MQレコードの収集処理オプションに1を指定した場合，そのマシンに構築されていない機能に相当するフィールドには，0が設定されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

Exchange Serverの設定から設定変更まで

レコードサイズ

固定部：757バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

MTA Work Queue Length

（EXCH_IS_MTA_WORK_QUEUE_LEN）

メッセージ転送エージェントのキュー内の個数。※

Avg

ulong

No

−

Private Avg Time for Delivery

（EXCH_IS_PVT_AVG_TIME_DELV）

プライベートシステムインフォメーションストアの配信の平均時間。※

Avg

double

No

−

Private Send Queue Size

（EXCH_IS_PVT_SEND_QUEUE_SIZE）

メールボックスストアの送信キューにあるメッセージの数。※

Avg

double

No

−

Public Send Queue Size

（EXCH_IS_PUB_SEND_QUEUE_SIZE）

パブリックストアの送信キューにあるメッセージの数。※

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

注※

PI_MQレコードの収集処理オプションに1を設定した場合，そのマシンに構築されていない機能に相当するフィールドには0が設定されます。

Message Queue HubTransport（PI_MQH）

機能

Message Queue HubTransport（PI_MQH）レコードには，MSExchange IP Private（サーバ内蓄積）についてのある一定の時間を単位としたハブトランスポートのパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

Exchange Serverの設定から設定変更まで

レコードサイズ

固定部：697バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

MTA Work Queue Length（EXCH_IS_MTA_WORK_QUEUE_LEN）

メッセージ転送エージェントのキュー内の個数。

Avg

ulong

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Message Queue MailBox（PI_MQM）

機能

Message Queue MailBox（PI_MQM）レコードには，MSExchange IP Private（サーバ内蓄積）についてある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

Exchange Serverの設定から設定変更まで

レコードサイズ

固定部：741バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Private Send Queue Size（EXCH_IS_PVT_SEND_QUEUE_SIZE）

メールボックスストアの送信キューにあるメッセージの数。※

Avg

double

No

−

Private Avg Time for Delivery（EXCH_IS_PVT_AVG_TIME_DELV）

プライベートシステムインフォメーションストアの配信の平均時間。※

Avg

double

No

−

Public Send Queue Size（EXCH_IS_PUB_SEND_QUEUE_SIZE）

パブリックストアの送信キューにあるメッセージの数。※

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

注※

サポート対象外のバージョンでは，相当するフィールドに0が設定されます。

Message Total Parameters（PI_MT）

機能

Message Total Parameters（PI_MT）レコードには，メール送受信量についてある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

収集する値は，（カウンタの今回値−カウンタの前回値）／今回と前回の間隔（秒）になります。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：781バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Rcvd Msgs Bytes Total（EXCH_SMTP_BYTES_RCVD_TOTAL）

受信メッセージの合計（単位はバイト）。

Avg

double

No

−

Sent Msgs Bytes Total（EXCH_SMTP_BYTES_SENT_TOTAL）

送信メッセージの合計（単位はバイト）。

Avg

double

No

−

Msgs Bytes Total（EXCH_SMTP_BYTES_TOTAL）

送受信メッセージの合計（単位はバイト）。

Avg

double

No

−

Rcvd Msgs Total（EXCH_SMTP_RCVD_TOTAL）

受信したメッセージの合計数。

Avg

double

No

−

Sent Msgs Total（EXCH_SMTP_SENT_TOTAL）

送信したメッセージの合計数。

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Message Transmission（PI_MSTR）

機能

Message Transmission（PI_MSTR）レコードには，メッセージトランスミッションについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

Exchange Serverの設定から設定変更まで

レコードサイズ

固定部：781バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Receive Queue Size（EXCH_IS_PVT_RECV_QUEUE_SIZE）

メールボックスストアの受信キューにあるメッセージの数。

Avg

double

No

−

Avg Delivery Time（EXCH_IS_PVT_AVG_TIME_DELV）

メールボックスストアへメッセージを発信する時間と，最後の10メッセージをすべてのローカルの受信者（同じサーバの受信者）へ配信されるまでの平均時間。

Avg

double

No

−

Msgs Delivered/sec（EXCH_IS_PVT_MESS_DELV_PER_SEC）

すべての受信者にメッセージが配信される1秒あたりの回数。

Avg

double

No

−

Msgs Sent/sec（EXCH_IS_PVT_MESS_SENT_PER_SEC）

トランスポートに送信されるメッセージの1秒あたりの数。

Avg

double

No

−

Client Logons（EXCH_IS_PVT_CLIENT_LOGONS）

Client Logonsは，現在ログオンしているクライアント数（システム処理を含む）。

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Messages Processed by MTA（PI_MMTA）

機能

Messages Processed by MTA（PI_MMTA）レコードには，MSExchangeMTA（メールサービス）についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

Exchange Serverの設定から設定変更まで

レコードサイズ

固定部：721バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Messages Bytes/sec

（EXCH_MTA_MESS_BYTES_PER_SEC）

メッセージ転送エージェントが処理したメッセージの総バイト数（1秒当たり）。

Avg

double

No

−

Messages/sec

（EXCH_MTA_MESS_PER_SEC）

メッセージ転送エージェントが処理したメッセージの数（1秒当たり）。

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Messages Processed by Pub store（PI_MPBS）

機能

Messages Processed by Pub store（PI_MPBS）レコードには，MSExchangePublicMessage（内部メッセージ処理）についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

Exchange Serverの設定から設定変更まで

レコードサイズ

固定部：721バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Message Recipients Delivered/min

（EXCH_IS_PUB_MESS_DELV_PER_MIN）

メッセージ受領者が受信した1秒当たりのメッセージの数。

Avg

double

No

−

Messages Submitted/min

（EXCH_IS_PUB_MESS_SUBMITTED_PER_MIN）

クライアントがメッセージを実行した1秒当たりの数。

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Messages Processed by Pvt store（PI_MPTS）

機能

Messages Processed by Pvt store（PI_MPTS）レコードには，MSExchangePrivateMessage（クライアントメッセージ処理）についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

Exchange Serverの設定から設定変更まで

レコードサイズ

固定部：721バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Message Recipients Delivered/min

（EXCH_IS_PVT_MESS_DELV_PER_MIN）

プライベートシステムインフォメーションストアに配信されたメッセージの数（1秒当たり）

。

Avg

double

No

−

Messages Submitted/min

（EXCH_IS_PVT_MESS_SUBMITTED_PER_MIN）

プライベートシステムインフォメーションストアに提出されたメッセージ（1秒当たり）。

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻

（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

MTA queue Activity（PI_MTQA）

機能

MTA queue Activity（PI_MTQA）レコードには，MTA queue Activityについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

Exchange Serverの設定から設定変更まで

レコードサイズ

固定部：741バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Msg Queue Delivery（EXCH_MTA_QUE_DELV）

1つ以上のキューに現在入れられているメッセージ数。

Avg

double

No

−

Retry Mailbox Queue Length（EXCH_MTA_RETRY_DELV_QUE_LEN）

再試行メールボックス キュー内の再試行中のアイテム数。

Avg

double

No

−

Active Mailbox Queue Length（EXCH_MTA_ACTIVE_DELV_QUE_LEN）

アクティブなメールボックス キュー内のアイテム数。

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Network Parameters（PD）

機能

Network Parameters（PD）レコードには，ネットワークインターフェース送受信についてのある時点での状態を示すパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

30

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

PD_INSTANCE

ライフタイム

NICインストールからNIC取り外しまで

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：50バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Bytes Total/sec

（BYTES_TOTAL_PER_SEC）

ネットワークインターフェースの総バイト数（1秒当たり）。

Avg

double

No

−

Instance

（INSTANCE）

インスタンス名。

−

string(26)

No

−

Packets Outbound Errors

（PACKETS_OUTBOUND_ERR）

ネットワークインターフェースパケット送信エラー。

Avg

double

No

−

Packets Received Errors

（PACKETS_RCVD_ERR）

ネットワークインターフェースパケット受信エラー。

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Network Segment（PI_NS）

Windowsの仕様により性能データを取得できません（または値が0のまま変化しません）。

Outlook Web Access（PI_OWA）

機能

Outlook Web Access（PI_OWA）レコードには，Outlook Web Accessについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

Exchange Serverの設定から設定変更まで

レコードサイズ

固定部：801バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

OWA Logons/sec（EXCH_OWA_LOGON_PER_SEC）

1秒間に作成されたOutlook Web Accessユーザー セッションの数。

Avg

double

No

−

OWA Store Logon Failure %

（EXCH_OWA_LOGON_FAILURE）

Microsoft Exchangeメールボックス サーバに対する最新の100件のOutlook Web Accessユーザー ログオンのうち，失敗したログオンの割合。

Avg

double

No

−

OWA Current Users（EXCH_OWA_CURRENT_USERS）

現在Outlook Web Accessにログオンしているユーザーの数。この値はアクティブ ユーザー セッションの数を監視するため，ユーザーがログオフした後またはセッションがタイムアウトになった後でユーザーはこの値からのみ削除。

Avg

double

No

−

OWA Req/sec（EXCH_OWA_REQ_PER_SEC）

1秒間にOutlook Web Accessによって処理された要求の数。

Avg

double

No

−

OWA Failed Req/sec（EXCH_OWA_FAILED_REQ_PER_SEC）

1秒間に失敗したOutlook Web Access要求の数。

Avg

double

No

−

OWA Avg Response Time（EXCH_OWA_AVG_RESPONSE_TIME）

OEHまたはASPX要求の開始から終了までに要した平均時間（ミリ秒）。

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Page File Parameters（PI_PFP）

機能

Page File Parameters（PI_PFP）レコードには，ページファイル使用率についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

仮想メモリーのページングファイルの設定から設定変更まで

レコードサイズ

固定部：721バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

% Usage

（PER_USAGE）

インスタンスが使用中のページファイルの使用率。

Avg

double

No

−

% Usage Peak

（PER_USAGE_PEAK）

インスタンスが使用中のページファイルの最大使用率。

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Performance Counters（PI）

機能

Performance Counters（PI）レコードには，データベースキャッシュについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

Yes

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

Exchange Serverの設定から設定変更まで

レコードサイズ

固定部：1013バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Database Cache % Hits

（DATABASE_CACHE_PER_HITS）

ファイル操作なしにデータベースキャッシュによって達成されたデータベースファイルページ要求の比率。

Avg

double

No

−

Database Cache Size

（DATABASE_CACHE_SIZE）

ファイル操作をやめるデータベースファイルから共通に使用されている情報を保存するためにデータベースキャッシュマネージャによって使用されているシステムメモリーの量。

Avg

double

No

−

Database Open Cache % Hits

（DATABASE_OPEN_CACHE_PER_HITS）

キャッシュされたスキーム情報を使用して開いたデータベーステーブルの比率。

Avg

double

No

−

ExchDS Pending Replication Sync

（EXCH_DS_PEN_REP_SYNC）

データストアのキューイングされたが処理されていない同期化の数。

Avg

double

No

−

ExchDS Remaining Replication

（EXCH_DS_REM_REP_UPDATES）

データストアのローカルサーバに適用されていない現行の複製アップデートパケットで受信したオブジェクト修正の数。※

Avg

ulong

No

−

ExchIS Conn Count

（EXCH_IS_CONN_COUNT）

システムインフォメーションストアへ接続されているクライアントプロセスの数。

Avg

double

No

−

ExchIS Folder Opens/sec

（EXCH_IS_FOL_OPENS_PER_SEC）

プライベートシステムインフォメーションストアへの最新の10個のメッセージがメールボックスストアへ提出されてからローカルの受信者すべて（同じサーバの受信者）へ配信されるまでの平均時間。

Avg

double

No

−

ExchIS Pub Average Delivery Time

（EXCH_IS_PUB_AVG_TIME_DELV）

最新の10個のメッセージがパブリックシステムインフォメーションストアに提出されてから他のストレージプロバイダに提出されるまでの平均時間。

Avg

double

No

−

ExchIS Pub Avg Local Delivery Tm

（EXCH_IS_PUB_AVG_TIME_LOC_DELV）

最新の10個のメッセージがパブリックシステムインフォメーションストアに提出されてからローカルの受信者（同じサーバの受信者）に配信されるまでの平均時間。

Avg

double

No

−

ExchIS Pub Folder Opens/sec

（EXCH_IS_PUB_FOL_OPEN_PER_SEC）

パブリックシステムインフォメーションストアへの要求が情報ストアに提出される割合。

Avg

double

No

−

ExchIS Pub Messages Submitted

（EXCH_IS_PUB_MESS_SUB）

パブリックシステムインフォメーションストアが許可したメッセージの総数。

Avg

double

No

−

ExchIS Pub Receive Queue Size

（EXCH_IS_PUB_REC_QUEUE_SIZE）

パブリックシステムインフォメーションストアの受信キューにあるメッセージの数。

Avg

double

No

−

ExchIS Pvt Avg Local Delivery Tm

（EXCH_IS_PVT_AVG_TIME_LOC_DELV）

プライベートシステムインフォメーションストアの最新の10個のメッセージがメールボックスストアへ提出されてからローカルの受信者すべて（同じサーバの受信者）へ配信されるまでの平均時間。

Avg

double

No

−

ExchIS Pvt Messages Submitted

（EXCH_IS_PVT_MESSAGES_SUB）

プライベートシステムインフォメーションストアサービスがスタートアップしてからクライアントが提出したメッセージの総数。

Avg

double

No

−

ExchIS Pvt Receive Queue Size

（EXCH_IS_PVT_RECV_QUEUE_SIZE）

プライベートシステムインフォメーションストアのメールボックスストアの受信キューにあるメッセージの数。

Avg

double

No

−

ExchIS RPC Ops/sec Count

（EXCH_IS_RPC_OP_PER_SEC）

システムインフォメーションストアのRPC操作が発生した割合。

Avg

double

No

−

ExchMTA Connections Queue Length

（EXCH_MTA_CONN_QUEUE_LEN）

メッセージ転送エージェントへの転送のためにキューイングされている未処理のメッセージの数。※

Avg

ulong

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔

（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD TIME）

レコードが作成された時刻

（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

※　サポート対象外のバージョンでは，相当するレポートに0が表記されます。

POP3 Activity（PI_POP）

機能

POP3 Activity（PI_POP）レコードには，POP3 Activityについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

Exchange Serverの設定から設定変更まで

レコードサイズ

固定部：741バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

POP Current Conns（EXCH_POP_CURRENT_CONNS）

POPサービスで現在開かれている接続の数。

Avg

double

No

−

POP Active SSL Conns（EXCH_POP_ACTIVE_SSL_CONNS）

POPサービスで現在開かれているSSL接続またはTLS接続の数。

Avg

double

No

−

POP Avg Cmd Process Time（EXCH_POP_AVG_CMD_PROCESS_TIME）

クライアントから受信したコマンドのうち，最新の1024コマンドの処理に要した平均時間（ミリ秒）。

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Process Parameters（PD_PP）

機能

Process Parameters（PD_PP）レコードには，プロセスパラメータについてのある時点での状態を示すパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

30

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

PD_PP_INSTANCE

ライフタイム

プロセスの生成からプロセスの消滅まで

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：66バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

% Processor Time

（PROCESSOR_TIME）

プロセスがプロセッサーを使用した時間の割合。

Avg

double

No

−

Instance

（INSTANCE）

インスタンス名。

−

string(26)

No

−

Page Faults/sec

（PAGE_FAULTS_PER_SEC）

スレッドの実行中にページフォールトが発生した割合（1秒当たり）。

Avg

double

No

−

Page File Bytes

（PAGE_FILE_BYTES）

ページングファイルで使用しているバイト数。

Avg

double

No

−

Virtual Kbytes

（VIRTUAL_KBYTES）

プロセスが使用している仮想アドレス領域のサイズ（キロバイト単位）。

Avg

double

No

−

Working Set

（WORKING_SET）

プロセスが使用しているワーキングセットのバイト数。

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Processor Parameters（PI_PRP）

機能

Processor Parameters（PI_PRP）レコードには，プロセッサーパラメータについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：721バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

% Processor Time（PER_PROCESSOR_TIME）

プロセッサーが非アイドルスレッドを実行している時間の比率。

Avg

double

No

−

Interrupts/sec

（INTERRUPTS_PER_SEC）

プロセッサーが毎秒受信しサービスしているハードウェア割り込みの平均の数。

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Redirector Parameters（PI_RD）

機能

Redirector Parameters（PI_RD）レコードには，リダイレクタパラメータについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：757バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Bytes Total/sec

（BYTES_TOTAL_PER_SEC）

リダイレクターが送受信したバイト数／秒。

Avg

double

No

−

Current Commands

（CURR_COMM）

リダイレクターにキューイングされているコマンドの数。

Avg

ulong

No

−

Reads Denied/sec

（READS_DEN_PER_SEC）

Exchange Serverが下位のReadを失敗した回数／秒。

Avg

double

No

−

Writes Denied/sec

（WRITES_DEN_PER_SEC）

下位レイヤにwrite要求を発行できなかった回数／秒。

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Remote Procedure Call（PI_RPC）

機能

Remote Procedure Call（PI_RPC）レコードには，RPC(Remote Procedure Call)についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

Exchange Serverの設定から設定変更まで

レコードサイズ

固定部：821バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

RPC Packets/sec（EXCH_IS_RPC_PACKETS_PER_SEC）

RPCパケット処理の速度。

Avg

double

No

−

RPC Slow Packets（EXCH_IS_RPC_SLOW_PACKETS）

過去1024パケットの中で待ち時間が2秒を超えるRPCパケットの数。

Avg

double

No

−

RPC Avg Latency（EXCH_IS_RPC_AVERAGE_LATENCY）

RPCの待ち時間（過去1024パケットの平均をミリ秒単位で表示）。

Avg

double

No

−

RPC Ops/sec（EXCH_IS_RPC_OP_PER_SEC）

RPC処理の速度。

Avg

double

No

−

RPC Req（EXCH_IS_RPC_REQ）

インフォメーションストアで現在処理されているクライアント要求の数。

Avg

double

No

−

RPC Read Clients（EXCH_IS_READ_RPC_CLIENTS）

RPCクライアントから1秒間に読み取るバイト数。

Avg

double

No

−

RPC Write Clients（EXCH_IS_WRITE_RPC_CLIENTS）

RPCクライアントへ1秒間に書き込むバイト数。

Avg

double

No

−

Interval（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Server Parameters（PI_SERP）

機能

Server Parameters（PI_SERP）レコードには，サーバパラメータについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：909バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Bytes Total/sec

（BYTES_TOTAL_PER_SEC）

サーバがネットワークから送受信したバイト数（1秒当たり）。

Avg

double

No

−

Error Access Permissions

（ERROR_ACCESS_PERMISSIONS）

クライアントがファイルにアクセスした際のアクセス許可のエラー数。

Avg

ulong

No

−

Error Granted Access

（ERROR_GRANTED_ACCESS）

クライアントがファイルにアクセスした際のアクセス許可の数。

Avg

ulong

No

−

Errors Logon

（ERRORS_LOGON）

サーバにログオンを試みて失敗した数。

Avg

ulong

No

−

Errors System

（ERRORS_SYSTEM）

内部サーバエラーが発生した数。

Avg

ulong

No

−

Pool Non Paged Bytes

（POOL_NON_PAGED_BYTES）

サーバが現在使用しているメモリーでページング不可能なバイト数。

Avg

ulong

No

−

Pool Non Paged Failures

（POOL_NON_PAGED_FAILURES）

ページング不可能な領域から転送の失敗の数。

Avg

ulong

No

−

Pool Non Paged Peak

（POOL_NON_PAGED_PEAK）

サーバが使用しているメモリーでページング不可能な最大バイト数。

Avg

ulong

No

−

Pool Paged Bytes

（POOL_PAGED_BYTES）

サーバが現在使用しているメモリーでページング可能なバイト数。

Avg

ulong

No

−

Pool Paged Failures

（POOL_PAGED_FAILURES）

ページング可能な領域から転送に失敗した数。

Avg

ulong

No

−

Pool Paged Peak

（POOL_PAGED_PEAK）

サーバが使用しているメモリーでページング可能な最大バイト数。

Avg

ulong

No

−

Server Sessions

（SERVER_SESSIONS）

サーバ上で現在アクティブなセッションの数。

Avg

ulong

No

−

Sessions Errored Out

（SESSIONS_ERRORED_OUT）

セッションの予期せぬエラー，コンディションにより非アクティブなセッションの数。

Avg

ulong

No

−

Sessions Timed Out

（SESSIONS_TIMED_OUT）

サーバの設定によりアクティブでないセッションの数。

Avg

ulong

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

SMTP Activity（PI_SMTP）

機能

SMTP Activity（PI_SMTP）レコードには，SMTP Activityについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

Exchange Serverの設定から設定変更まで

レコードサイズ

固定部：881バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

SMTP Sent Msgs/sec（EXCH_SMTP_MESS_SENT_PER_SEC）

1秒間にSMTPSendコネクタによって送信されたメッセージの数。

Avg

double

No

−

SMTP Rcvd Msgs/sec（EXCH_SMTP_MESS_RCVD_PER_SEC）

1秒間にSMTPサーバで受信したメッセージの数。

Avg

double

No

−

SMTP Sent Byte/sec（EXCH_SMTP_BYTES_SENT_PER_SEC）

1秒間に送信されたバイト数。

Avg

double

No

−

SMTP Rcvd Byte/sec（EXCH_SMTP_BYTES_RCVD_PER_SEC）

1秒間に受信したメッセージのバイト数。

Avg

double

No

−

Send Conns Current（EXCH_SMTP_SEND_CONNS_CURRENT）

SMTPSendコネクタからの送信接続の数。

Avg

double

No

−

Receive Conns Current（EXCH_SMTP_RECV_CONNS_CURRENT）

SMTPサーバに対する受信接続の数。

Avg

double

No

−

Avg Send Msgs/Conn（EXCH_SMTP_AVG_MESS_SEND_CONN）

SMTP送信コネクタによって送信された接続ごとの平均メッセージ数。

Avg

double

No

−

Avg Receive Msgs/Conn（EXCH_SMTP_AVG_MESS_RECV_CONN）

接続ごとに受信した平均メッセージ数。

Avg

double

No

−

Avg Receive Bytes/Msg（EXCH_SMTP_AVG_BYTES_RECV_MESS）

受信したメッセージごとの平均バイト数。

Avg

double

No

−

Avg Send Bytes/Msg（EXCH_SMTP_AVG_BYTES_SEND_MESS）

SMTPSend コネクタによって送信されたメッセージごとの平均バイト数。

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

System Parameters（PI_SYSP）

機能

System Parameters（PI_SYSP）レコードには，システムパラメータ総使用率についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：813バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

% DPC Time

（PER_DPC_TIME）

DPC時間の割合。

Avg

double

No

−

% Total Privileged Time

（PER_TOTAL_PRIVILEGED_TIME）

特権時間の全割合。

Avg

double

No

−

% Total Processor Time

（PER_TOTAL_PROCESSOR_TIME）

プロセッサー時間の全割合。

Avg

double

No

−

% Total User Time

（PER_TOTAL_USER_TIME）

ユーザー時間の全割合。

Avg

double

No

−

Processor Queue Length

（PROCESSOR_QUEUE_LENGTH）

プロセッサーキュー長。

Avg

ulong

No

−

Registry Quota in use

（REGISTRY_QUOTA_IN_USE）

使用中のレジストリクォータ。

Avg

ulong

No

−

System Calls/sec

（SYSTEM_CALLS_PER_SEC）

1分当たりのシステムコールの回数。

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Top Receivers（PD_TR）

機能

Top Receivers（PD_TR）レコードには，上位10受信インスタンスについてのある時点での状態を示すパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

3600

○

Collection Offset

30

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

PD_TR_INSTANCE

ライフタイム

上位の受信者に加わってから外れるまで。

ただし，各ユーザーの受信数データは日付が変わるとリセットされます。

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：204バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Instance

（INSTANCE）

インスタンス名。

−

string(100)

No

−

Mail ID

（MAIL_ID）

メッセージの受信者のMail ID。

Copy

string(100)

No

−

No of Mails

（NO_OF_MAILS）

受信したメッセージの数。

Avg

ulong

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Top Senders（PD_TS）

機能

Top Senders（PD_TS）レコードには，上位10送信インスタンスについてのある時点での状態を示すパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

3600

○

Collection Offset

30

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

PD_TS_INSTANCE

ライフタイム

上位の送信者に加わってから外れるまで。ただし，各ユーザーの送信数データは日付が変わるとリセットされます。

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：204バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Instance

（INSTANCE）

インスタンス名。

−

string(100)

No

−

Mail ID

（MAIL_ID）

メッセージの送信者のMail ID。

Copy

string(100)

No

−

No of Mails

（NO_OF_MAILS）

送信したメッセージの数。

Avg

ulong

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Unused Mailboxes（PD_UM）

機能

Unused Mailboxes（PD_UM）レコードには，受信なしメールボックスについてのある時点での状態を示すパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは複数インスタンスレコードです。

Exchange Serverの仕様により，性能データは取得できません。または値が0のまま変化しません。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

3600

○

Collection Offset

30

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

PD_UM_INSTANCE

ライフタイム

メールボックスが使用されるまで

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：76バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Instance

（INSTANCE）

インスタンス名。

−

string(26)

No

−

User Name（USER_NAME）

メールボックスのユーザーネーム。

Copy

string(50)

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Unused Public Folders（PD_UPF）

Exchange Serverの仕様により性能データは取得できません（または値が0のまま変化しません）。

Exchange Server 2010環境のレコード収集可否表

Exchange Serverの役割とレコード

レコード情報は端末のパフォーマンスカウンタなどから情報収集しますが，構築されたExchange Serverの役割により，インストールされているパフォーマンスカウンタが異なります。

レコードと役割の組み合わせによる，収集の可否について一覧を記載します。

収集状態の説明

○：収集可能です。

○[0]：収集不可能ですが，他バージョンとの互換をとるため項目を残し0を設定します。

×：収集不可能です。

×[PI_MQ]：収集不可能ですが，PI_MQレコードの収集処理オプションに1を指定することにより0値を設定できます。

−：Exchange Serverの仕様により性能データは取得できません。

収集可否表以外に記載されている項目以外に，全レコード共通で，Interval，Record Time，Record Typeの項目が収集されますが，これらの項目はExchange Serverから収集する情報ではなく，エージェントが自己生成する情報です。

Intervalは，レコード収集時間の間隔です。

Record Timeは，レコード収集時刻です。

Record Typeは，レコードID名です。

No

レコード

役割インストール状態と収集可否

ID

項目名

エッジトランスポート

ハブトランスポート

メールボックス

クライアントアクセス

ユニファイドメッセージング

1

PI_ACL

ActiveUser Count

×

×

○

×

×

User Count

×

×

○

×

×

2

PI_ORF

Avg Number

○

×

×

×

×

Avg Size

○

×

×

×

×

Total Number

○

×

×

×

×

Total Size

○

×

×

×

×

3

PI_OST

Avg Number

○

×

×

×

×

Avg Size

○

×

×

×

×

Total Number

○

×

×

×

×

Total Size

○

×

×

×

×

4

PI_ORT

Avg Number

○

×

×

×

×

Avg Size

○

×

×

×

×

Total Number

○

×

×

×

×

Total Size

○

×

×

×

×

5

PI_IT

Avg Number

×

○

×

×

×

Avg Size

×

○

×

×

×

Total Number

×

○

×

×

×

Total Size

×

○

×

×

×

6

PI_IF

Avg Number

×

○

×

×

×

Avg Size

×

○

×

×

×

Total Number

×

○

×

×

×

Total Size

×

○

×

×

×

7

PI_OSF

Avg Number

○

×

×

×

×

Avg Size

○

×

×

×

×

Total Number

○

×

×

×

×

Total Size

○

×

×

×

×

8

PI_IMAP

IMAP Logins Rate

×

×

×

○

×

IMAP Current Conns

×

×

×

○

×

IMAP Active SSL Conns

×

×

×

○

×

IMAP Avg Cmd Process Time

×

×

×

○

×

IMAP Logout Rate

×

×

×

○

×

9

PI_IMC

Queued Inbound

−

−

−

−

−

Queued MTS In

−

−

−

−

−

Queued MTS Out

−

−

−

−

−

Queued OutBound

−

−

−

−

−

10

PI_LDPA

Disk Time

○

○

○

○

○

Disk Read Time

○

○

○

○

○

Disk Write Time

○

○

○

○

○

Avg Disk Queue Length

○

○

○

○

○

11

PI_LDP

% Free Space

○

○

○

○

○

Avg Disk Queue Length

○

○

○

○

○

Avg Disk Sec/Transfer

○

○

○

○

○

Current Disk Queue Length

○

○

○

○

○

Disk Reads/sec

○

○

○

○

○

Disk Writes/sec

○

○

○

○

○

Free Mbytes

○

○

○

○

○

12

PI_MP

% Committed Bytes in use

○

○

○

○

○

Available Bytes

○

○

○

○

○

Cache Faults/sec

○

○

○

○

○

Commit Limit

○

○

○

○

○

Committed Bytes

○

○

○

○

○

Page Faults/sec

○

○

○

○

○

Pages/sec

○

○

○

○

○

Pooled Non Paged Bytes

○

○

○

○

○

13

PI_MQ

MTA Work Queue Length

○

○

×

[PI_MQ]

×

×

Private Avg Time for Delivery

×

[PI_MQ]

×

[PI_MQ]

○

×

×

Private Send Queue Size

×

[PI_MQ]

×

[PI_MQ]

○

×

×

Public Send Queue Size

×

[PI_MQ]

×

[PI_MQ]

○

×

×

14

PI_MSTR

Receive Queue Size

×

×

○

[0]

×

×

Avg Delivery Time

×

×

○

×

×

Msgs Delivered/sec

×

×

○

×

×

Msgs Sent/sec

×

×

○

×

×

Client Logons

×

×

○

×

×

15

PI_MMTA

Messages Bytes/sec

○

○

×

×

×

Messages/sec

○

○

×

×

×

16

PI_MPBS

Message Recipients Delivered/min

×

×

○

×

×

Messages Submitted/min

×

×

○

×

×

17

PI_MPTS

Message Recipients Delivered/min

×

×

○

×

×

Messages Submitted/min

×

×

○

×

×

18

PI_MTQA

Msg Queue Delivery

○

○

×

×

×

Retry Mailbox Queue Length

○

○

×

×

×

Active Mailbox Queue Length

○

○

×

×

×

19

PD

Bytes Total/sec

○

○

○

○

○

Instance

○

○

○

○

○

Packets Outbound Errors

○

○

○

○

○

Packets Received Errors

○

○

○

○

○

20

PI_NS

% Network Utilization

−

−

−

−

−

21

PI_OWA

OWA Logons/sec

×

×

×

○

×

OWA Store Logon Failure %

×

×

×

○

×

OWA Current Users

×

×

×

○

×

OWA Req/sec

×

×

×

○

×

OWA Failed Req/sec

×

×

×

○

×

OWA Avg Response Time

×

×

×

○

×

22

PI_PFP

% Usage

○

○

○

○

○

% Usage Peak

○

○

○

○

○

23

PI

Database Cache % Hits

×

×

○

×

×

Database Cache Size

×

×

○

×

×

Database Open Cache % Hits

×

×

○

×

×

ExchDS Pending Replication Sync

×

×

○

×

×

ExchDS Remaining Replication

×

×

○

[0]

×

×

ExchIS Conn Count

×

×

○

×

×

ExchIS Folder Opens/sec

×

×

○

×

×

ExchIS Pub Average Delivery Time

×

×

○

×

×

ExchIS Pub Avg Local Delivery Tm

×

×

○

[0]

×

×

ExchIS Pub Folder Opens/sec

×

×

○

×

×

ExchIS Pub Messages Submitted

×

×

○

×

×

ExchIS Pub Receive Queue Size

×

×

○

[0]

×

×

ExchIS Pvt Avg Local Delivery Tm

×

×

○

×

×

ExchIS Pvt Messages Submitted

×

×

○

×

×

ExchIS Pvt Receive Queue Size

×

×

○

[0]

×

×

ExchIS RPC Ops/sec Count

×

×

○

×

×

ExchMTA Connections Queue Length

×

×

○

[0]

×

×

24

PI_POP

POP Current Conns

×

×

×

○

×

POP Active SSL Conns

×

×

×

○

×

POP Avg Cmd Process Time

×

×

×

○

×

25

PD_PP

% Processor Time

○

○

○

○

○

Instance

○

○

○

○

○

Page Faults/sec

○

○

○

○

○

Page File Bytes

○

○

○

○

○

Virtual Kbytes

○

○

○

○

○

Working Set

○

○

○

○

○

26

PI_PRP

% Processor Time

○

○

○

○

○

Interrupts/sec

○

○

○

○

○

27

PI_RD

Bytes Total/sec

○

○

○

○

○

Current Commands

○

○

○

○

○

Reads Denied/sec

○

○

○

○

○

Writes Denied/sec

○

○

○

○

○

28

PI_RPC

RPC Packets/sec

×

×

○

×

×

RPC Slow Packets

×

×

○

×

×

RPC Avg Latency

×

×

○

×

×

RPC Ops/sec

×

×

○

×

×

RPC Req

×

×

○

×

×

RPC Read Clients

×

×

○

×

×

RPC Write Clients

×

×

○

×

×

29

PI_SERP

Bytes Total/sec

○

○

○

○

○

Error Access Permissions

○

○

○

○

○

Error Granted Access

○

○

○

○

○

Errors Logon

○

○

○

○

○

Errors System

○

○

○

○

○

Pool Non Paged Bytes

○

○

○

○

○

Pool Non Paged Failures

○

○

○

○

○

Pool Non Paged Peak

○

○

○

○

○

Pool Paged Bytes

○

○

○

○

○

Pool Paged Failures

○

○

○

○

○

Pool Paged Peak

○

○

○

○

○

Server Sessions

○

○

○

○

○

Sessions Errored Out

○

○

○

○

○

Sessions Timed Out

○

○

○

○

○

30

PI_SMTP

SMTP Sent Msgs/sec

○

[0]

○

×

×

×

SMTP Rcvd Msgs/sec

○

○

×

×

×

SMTP Sent Byte/sec

○

[0]

○

×

×

×

SMTP Rcvd Byte/sec

○

○

×

×

×

Send Conns Current

○

[0]

○

×

×

×

Receive Conns Current

○

○

×

×

×

Avg Send Msgs/Conn

○

[0]

○

×

×

×

Avg Receive Msgs/Conn

○

○

×

×

×

Avg Receive Bytes/Msg

○

○

×

×

×

Avg Send Bytes/Msg

○

[0]

○

×

×

×

31

PI_SYSP

% DPC Time

○

○

○

○

○

% Total Privileged Time

○

○

○

○

○

% Total Processor Time

○

○

○

○

○

% Total User Time

○

○

○

○

○

Processor Queue Length

○

○

○

○

○

Registry Quota in use

○

○

○

○

○

System Calls/sec

○

○

○

○

○

32

PD_TR

Instance

×

○

×

×

×

Mail ID

×

○

×

×

×

No of Mails

×

○

×

×

×

33

PD_TS

Instance

×

○

×

×

×

Mail ID

×

○

×

×

×

No of Mails

×

○

×

×

×

34

PD_UM

Instance

×

×

×

×

×

User Name

×

×

×

×

×

35

PD_UPF

Instance

−

−

−

−

−

Public Folder

−

−

−

−

−

36

PI_MT

Rcvd Msgs Bytes Total

○

○

×

×

×

Sent Msgs Bytes Total

○

[0]

○

×

×

×

Msgs Bytes Total

○

○

×

×

×

Rcvd Msgs Total

○

[0]

○

×

×

×

Sent Msgs Total

○

○

×

×

×

37

PI_MQM

Private Send Queue Size

×

×

○

×

×

Public Send Queue Size

×

×

○

×

×

Private Avg Time for Delivery

×

×

○

×

×

38

PI_MQH

MTA Work Queue Length

○

○

×

×

×

Exchange Server 2013 SP1環境のレコード収集可否表

Exchange Server の役割とレコード

レコード情報は端末のパフォーマンスカウンタなどから情報収集しますが，構築されたExchange Serverの役割により，インストールされているパフォーマンスカウンタが異なります。レコードと役割の組み合わせによる，収集の可否について一覧を記載します。

収集状態の説明

○：収集可能です。

○[0]：収集不可能ですが，他バージョンとの互換をとるため項目を残し0を設定します。

×：収集不可能です。

×[PI_MQ]：収集不可能ですが，PI_MQレコードの収集処理オプションに1を指定することにより0値を設定できます。

−：Exchange Serverの仕様により性能データは取得できません。

収集可否表の記載以外に，全レコード共通で，Interval，Record Time，Record Type の項目が収集されます。これらはExchange Serverから収集する情報ではなく，エージェントが自己生成する情報です。

Intervalは，レコード収集時間の間隔です。

Record Timeは，レコード収集時刻です。

Record Typeは，レコードID名です。

No

レコード

役割インストール状態と収集可否

ID

項目名

エッジトランスポート

メールボックス

クライアントアクセス

1

PI_ACL

ActiveUser Count

×

○

×

User Count

×

○

×

2

PI_ORF

Avg Number

○

×

×

Avg Size

○

×

×

Total Number

○

×

×

Total Size

○

×

×

3

PI_OST

Avg Number

○

×

×

Avg Size

○

×

×

Total Number

○

×

×

Total Size

○

×

×

4

PI_ORT

Avg Number

○

×

×

Avg Size

○

×

×

Total Number

○

×

×

Total Size

○

×

×

5

PI_IT

Avg Number

×

○

[0]

×

Avg Size

×

○

[0]

×

Total Number

×

○

[0]

×

Total Size

×

○

[0]

×

6

PI_IF

Avg Number

×

○

[0]

×

Avg Size

×

○

[0]

×

Total Number

×

○

[0]

×

Total Size

×

○

[0]

×

7

PI_OSF

Avg Number

○

×

×

Avg Size

○

×

×

Total Number

○

×

×

Total Size

○

×

×

8

PI_IMAP

IMAP Logins Rate

×

○

○

IMAP Current Conns

×

○

○

IMAP Active SSL Conns

×

○

○

IMAP Avg Cmd Process Time

×

○

○

IMAP Logout Rate

×

○

○

9

PI_IMC

Queued Inbound

−

−

−

Queued MTS In

−

−

−

Queued MTS Out

−

−

−

Queued OutBound

−

−

−

10

PI_LDPA

Disk Time

○

○

○

Disk Read Time

○

○

○

Disk Write Time

○

○

○

Avg Disk Queue Length

○

○

○

11

PI_LDP

% Free Space

○

○

○

Avg Disk Queue Length

○

○

○

Avg Disk Sec/Transfer

○

○

○

Current Disk Queue Length

○

○

○

Disk Reads/sec

○

○

○

Disk Writes/sec

○

○

○

Free Mbytes

○

○

○

12

PI_MP

% Committed Bytes in use

○

○

○

Available Bytes

○

○

○

Cache Faults/sec

○

○

○

Commit Limit

○

○

○

Committed Bytes

○

○

○

Page Faults/sec

○

○

○

Pages/sec

○

○

○

Pooled Non Paged Bytes

○

○

○

13

PI_MQ

MTA Work Queue Length

○

○

×

Private Avg Time for Delivery

×

[PI_MQ]

○

[0]

×

Private Send Queue Size

×

[PI_MQ]

○

[0]

×

Public Send Queue Size

×

[PI_MQ]

○

[0]

×

14

PI_MSTR

Receive Queue Size

×

○

[0]

×

Avg Delivery Time

×

○

[0]

×

Msgs Delivered/sec

×

○

×

Msgs Sent/sec

×

○

[0]

×

Client Logons

×

○

[0]

×

15

PI_MMTA

Messages Bytes/sec

○

○

×

Messages/sec

○

○

×

16

PI_MPBS

Message Recipients Delivered/min

×

×

×

Messages Submitted/min

×

×

×

17

PI_MPTS

Message Recipients Delivered/min

×

○

[0]

×

Messages Submitted/min

×

○

×

18

PI_MTQA

Msg Queue Delivery

○

○

×

Retry Mailbox Queue Length

○

○

×

Active Mailbox Queue Length

○

○

×

19

PD

Bytes Total /sec

○

○

○

Instance

○

○

○

Packets Outbound Errors

○

○

○

Packets Received Errors

○

○

○

20

PI_NS

% Network Utilization

−

−

−

21

PI_OWA

OWA Logons/sec

×

○

×

OWA Store Logon Failure %

×

○

×

OWA Current Users

×

○

×

OWA Req/sec

×

○

×

OWA Failed Req/sec

×

○

×

OWA Avg Response Time

×

○

×

22

PI_PFP

% Usage

○

○

○

% Usage Peak

○

○

○

23

PI

Database Cache % Hits

×

○

×

Database Cache Size

×

○

×

Database Open Cache % Hits

×

○

×

ExchDS Pending Replication Sync

×

○

[0]

×

ExchDS Remaining Replication

×

○

[0]

×

ExchIS Conn Count

×

○

×

ExchIS Folder Opens/sec

×

○

×

ExchIS Pub Average Delivery Time

×

○

[0]

×

ExchIS Pub Avg Local Delivery Tm

×

○

[0]

×

ExchIS Pub Folder Opens/sec

×

○

[0]

×

ExchIS Pub Messages Submitted

×

○

[0]

×

ExchIS Pub Receive Queue Size

×

○

[0]

×

ExchIS Pvt Avg Local Delivery Tm

×

○

[0]

×

ExchIS Pvt Messages Submitted

×

○

[0]

×

ExchIS Pvt Receive Queue Size

×

○

[0]

×

ExchIS RPC Ops/sec Count

×

○

[0]

×

ExchMTA Connections Queue Length

×

○

[0]

×

24

PI_POP

POP Current Conns

×

○

○

POP Active SSL Conns

×

○

○

POP Avg Cmd Process Time

×

○

○

25

PD_PP

% Processor Time

○

○

○

Instance

○

○

○

Page Faults/sec

○

○

○

Page File Bytes

○

○

○

Virtual Kbytes

○

○

○

Working Set

○

○

○

26

PI_PRP

% Processor Time

○

○

○

Interrupts/sec

○

○

○

27

PI_RD

Bytes Total/sec

○

○

○

Current Commands

○

○

○

Reads Denied/sec

○

○

○

Writes Denied/sec

○

○

○

28

PI_RPC

RPC Packets/sec

×

○

×

RPC Slow Packets

×

○

[0]

×

RPC Avg Latency

×

○

×

RPC Ops/sec

×

○

×

RPC Req

×

○

×

RPC Read Clients

×

○

[0]

×

RPC Write Clients

×

○

[0]

×

29

PI_SERP

Bytes Total/sec

○

○

○

Error Access Permissions

○

○

○

Error Granted Access

○

○

○

Errors Logon

○

○

○

Errors System

○

○

○

Pool Non Paged Bytes

○

○

○

Pool Non Paged Failures

○

○

○

Pool Non Paged Peak

○

○

○

Pool Paged Bytes

○

○

○

Pool Paged Failures

○

○

○

Pool Paged Peak

○

○

○

Server Sessions

○

○

○

Sessions Errored Out

○

○

○

Sessions Timed Out

○

○

○

30

PI_SMTP

SMTP Sent Msgs/sec

○

○

×

SMTP Rcvd Msgs/sec

○

○

×

SMTP Sent Byte/sec

○

○

×

SMTP Rcvd Byte/sec

○

○

×

Send Conns Current

○

○

×

Receive Conns Current

○

○

×

Avg Send Msgs/Conn

○

○

×

Avg Receive Msgs/Conn

○

○

×

Avg Receive Bytes/Msg

○

○

×

Avg Send Bytes/Msg

○

○

×

31

PI_SYSP

% DPC Time

○

○

○

% Total Privileged Time

○

○

○

% Total Processor Time

○

○

○

% Total User Time

○

○

○

Processor Queue Length

○

○

○

Registry Quota in use

○

○

○

System Calls/sec

○

○

○

32

PD_TR

Instance

×

○

×

Mail ID

×

○

×

No of Mails

×

○

×

33

PD_TS

Instance

×

○

×

Mail ID

×

○

×

No of Mails

×

○

×

34

PD_UM

Instance

×

×

×

User Name

×

×

×

35

PD_UPF

Instance

−

−

−

Public Folder

−

−

−

36

PI_MT

Rcvd Msgs Bytes Total

○

○

×

Sent Msgs Bytes Total

○

○

×

Msgs Bytes Total

○

○

×

Rcvd Msgs Total

○

○

×

Sent Msgs Total

○

○

×

37

PI_MQM

Private Send Queue Size

×

×

×

Public Send Queue Size

×

×

×

Private Avg Time for Delivery

×

×

×

38

PI_MQH

MTA Work Queue Length

○

○

×

Exchange Server 2016環境のレコード収集可否表

Exchange Server の役割とレコード

レコード情報は端末のパフォーマンスカウンタなどから情報収集しますが，構築されたExchange Serverの役割により，インストールされているパフォーマンスカウンタが異なります。レコードと役割の組み合わせによる，収集の可否について一覧を記載します。

収集状態の説明

○：収集可能です。

○[0]：収集不可能ですが，他バージョンとの互換をとるため項目を残し0を設定します。

×：収集不可能です。

×[PI_MQ]：収集不可能ですが，PI_MQレコードの収集処理オプションに1を指定することにより0値を設定できます。

−：Exchange Serverの仕様により性能データは取得できません。

収集可否表の記載以外に，全レコード共通で，Interval，Record Time，Record Type の項目が収集されます。これらはExchange Serverから収集する情報ではなく，エージェントが自己生成する情報です。

Intervalは，レコード収集時間の間隔です。

Record Timeは，レコード収集時刻です。

Record Typeは，レコードID名です。

No

レコード

役割インストール状態と収集可否

ID

項目名

エッジトランスポート

メールボックス

1

PI_ACL

ActiveUser Count

×

○

User Count

×

○

2

PI_ORF

Avg Number

○

×

Avg Size

○

×

Total Number

○

×

Total Size

○

×

3

PI_OST

Avg Number

○

×

Avg Size

○

×

Total Number

○

×

Total Size

○

×

4

PI_ORT

Avg Number

○

×

Avg Size

○

×

Total Number

○

×

Total Size

○

×

5

PI_IT

Avg Number

×

○

[0]

Avg Size

×

○

[0]

Total Number

×

○

[0]

Total Size

×

○

[0]

6

PI_IF

Avg Number

×

○

[0]

Avg Size

×

○

[0]

Total Number

×

○

[0]

Total Size

×

○

[0]

7

PI_OSF

Avg Number

○

×

Avg Size

○

×

Total Number

○

×

Total Size

○

×

8

PI_IMAP

IMAP Logins Rate

×

○

IMAP Current Conns

×

○

IMAP Active SSL Conns

×

○

IMAP Avg Cmd Process Time

×

○

IMAP Logout Rate

×

○

9

PI_IMC

Queued Inbound

−

−

Queued MTS In

−

−

Queued MTS Out

−

−

Queued OutBound

−

−

10

PI_LDPA

Disk Time

○

○

Disk Read Time

○

○

Disk Write Time

○

○

Avg Disk Queue Length

○

○

11

PI_LDP

% Free Space

○

○

Avg Disk Queue Length

○

○

Avg Disk Sec/Transfer

○

○

Current Disk Queue Length

○

○

Disk Reads/sec

○

○

Disk Writes/sec

○

○

Free Mbytes

○

○

12

PI_MP

% Committed Bytes in use

○

○

Available Bytes

○

○

Cache Faults/sec

○

○

Commit Limit

○

○

Committed Bytes

○

○

Page Faults/sec

○

○

Pages/sec

○

○

Pooled Non Paged Bytes

○

○

13

PI_MQ

MTA Work Queue Length

○

○

Private Avg Time for Delivery

×

[PI_MQ]

○

[0]

Private Send Queue Size

×

[PI_MQ]

○

[0]

Public Send Queue Size

×

[PI_MQ]

○

[0]

14

PI_MSTR

Receive Queue Size

×

○

[0]

Avg Delivery Time

×

○

[0]

Msgs Delivered/sec

×

○

Msgs Sent/sec

×

○

[0]

Client Logons

×

○

[0]

15

PI_MMTA

Messages Bytes/sec

○

○

Messages/sec

○

○

16

PI_MPBS

Message Recipients Delivered/min

×

×

Messages Submitted/min

×

×

17

PI_MPTS

Message Recipients Delivered/min

×

○

[0]

Messages Submitted/min

×

○

18

PI_MTQA

Msg Queue Delivery

○

○

Retry Mailbox Queue Length

○

○

Active Mailbox Queue Length

○

○

19

PD

Bytes Total /sec

○

○

Instance

○

○

Packets Outbound Errors

○

○

Packets Received Errors

○

○

20

PI_NS

% Network Utilization

−

−

21

PI_OWA

OWA Logons/sec

×

○

OWA Store Logon Failure %

×

○

OWA Current Users

×

○

OWA Req/sec

×

○

OWA Failed Req/sec

×

○

OWA Avg Response Time

×

○

22

PI_PFP

% Usage

○

○

% Usage Peak

○

○

23

PI

Database Cache % Hits

×

○

Database Cache Size

×

○

Database Open Cache % Hits

×

○

ExchDS Pending Replication Sync

×

○

[0]

ExchDS Remaining Replication

×

○

[0]

ExchIS Conn Count

×

○

ExchIS Folder Opens/sec

×

○

ExchIS Pub Average Delivery Time

×

○

[0]

ExchIS Pub Avg Local Delivery Tm

×

○

[0]

ExchIS Pub Folder Opens/sec

×

○

[0]

ExchIS Pub Messages Submitted

×

○

[0]

ExchIS Pub Receive Queue Size

×

○

[0]

ExchIS Pvt Avg Local Delivery Tm

×

○

[0]

ExchIS Pvt Messages Submitted

×

○

[0]

ExchIS Pvt Receive Queue Size

×

○

[0]

ExchIS RPC Ops/sec Count

×

○

[0]

ExchMTA Connections Queue Length

×

○

[0]

24

PI_POP

POP Current Conns

×

○

POP Active SSL Conns

×

○

POP Avg Cmd Process Time

×

○

25

PD_PP

% Processor Time

○

○

Instance

○

○

Page Faults/sec

○

○

Page File Bytes

○

○

Virtual Kbytes

○

○

Working Set

○

○

26

PI_PRP

% Processor Time

○

○

Interrupts/sec

○

○

27

PI_RD

Bytes Total/sec

○

○

Current Commands

○

○

Reads Denied/sec

○

○

Writes Denied/sec

○

○

28

PI_RPC

RPC Packets/sec

×

○

RPC Slow Packets

×

○

[0]

RPC Avg Latency

×

○

RPC Ops/sec

×

○

RPC Req

×

○

RPC Read Clients

×

○

[0]

RPC Write Clients

×

○

[0]

29

PI_SERP

Bytes Total/sec

○

○

Error Access Permissions

○

○

Error Granted Access

○

○

Errors Logon

○

○

Errors System

○

○

Pool Non Paged Bytes

○

○

Pool Non Paged Failures

○

○

Pool Non Paged Peak

○

○

Pool Paged Bytes

○

○

Pool Paged Failures

○

○

Pool Paged Peak

○

○

Server Sessions

○

○

Sessions Errored Out

○

○

Sessions Timed Out

○

○

30

PI_SMTP

SMTP Sent Msgs/sec

○

○

SMTP Rcvd Msgs/sec

○

○

SMTP Sent Byte/sec

○

○

SMTP Rcvd Byte/sec

○

○

Send Conns Current

○

○

Receive Conns Current

○

○

Avg Send Msgs/Conn

○

○

Avg Receive Msgs/Conn

○

○

Avg Receive Bytes/Msg

○

○

Avg Send Bytes/Msg

○

○

31

PI_SYSP

% DPC Time

○

○

% Total Privileged Time

○

○

% Total Processor Time

○

○

% Total User Time

○

○

Processor Queue Length

○

○

Registry Quota in use

○

○

System Calls/sec

○

○

32

PD_TR

Instance

×

○

Mail ID

×

○

No of Mails

×

○

33

PD_TS

Instance

×

○

Mail ID

×

○

No of Mails

×

○

34

PD_UM

Instance

×

×

User Name

×

×

35

PD_UPF

Instance

−

−

Public Folder

−

−

36

PI_MT

Rcvd Msgs Bytes Total

○

○

Sent Msgs Bytes Total

○

○

Msgs Bytes Total

○

○

Rcvd Msgs Total

○

○

Sent Msgs Total

○

○

37

PI_MQM

Private Send Queue Size

×

×

Public Send Queue Size

×

×

Private Avg Time for Delivery

×

×

38

PI_MQH

MTA Work Queue Length

○

○

7　メッセージ

この章では，PFM - Agent for Exchange Serverのメッセージ形式，出力先一覧，Windowsイベントログの一覧，およびメッセージ一覧について説明します。

7.1　メッセージの形式

PFM - Agent for Exchange Serverが出力するメッセージの形式と，マニュアルでの記載形式を示します。

7.1.1　メッセージの出力形式

PFM - Agent for Exchange Serverが出力するメッセージの形式を説明します。メッセージは，メッセージIDとそれに続くメッセージテキストで構成されます。形式を次に示します。

KAVFnnnnn-Yメッセージテキスト

メッセージIDは，次の内容を示しています。

K

システム識別子を示します。

AVF

PFM - Agentのメッセージであることを示します。

nnnnn

メッセージの通し番号を示します。PFM - Agent for Exchange Serverのメッセージ番号は，「26xxx」です。

Y

メッセージの種類を示します。

E：エラー

処理は中断されます。

W：警告

メッセージ出力後，処理は続けられます。

I：情報

ユーザーに情報を知らせます。

Q：応答

ユーザーに応答を促します。

メッセージの種類とWindowsイベントログの種類との対応を次に示します。

-E

レベル：エラー

意味：エラーメッセージ。

-W

レベル：警告

意味：警告メッセージ。

-I

レベル：情報

意味：付加情報メッセージ。

-Q

（出力されない）

7.1.2　メッセージの記載形式

このマニュアルでのメッセージの記載形式を示します。メッセージテキストで太字になっている部分は，メッセージが表示される状況によって表示内容が変わることを示しています。また，メッセージをメッセージID順に記載しています。記載形式の例を次に示します。

メッセージID

英語メッセージテキスト

日本語メッセージテキスト

メッセージの説明文

(S)

システムの処置を示します。

(O)

メッセージが表示されたときに，オペレーターがとる処置を示します。

メモ

運用中にトラブルが発生した場合には，「8.　トラブルへの対処方法」を参照してログ情報を採取し，初期調査をしてください。

トラブル要因の初期調査をする場合は，OSのログ情報（Windowsイベントログ）や，PFM - Agent for Exchange Serverが出力する各種ログ情報を参照してください。これらのログ情報でトラブル発生時間帯の内容を参照して，トラブルを回避したり，トラブルに対処したりしてください。また，トラブルが発生するまでの操作方法などを記録してください。同時に，できるだけ再現性の有無を確認するようにしてください。

7.2　メッセージの出力先一覧

ここでは，PFM - Agent for Exchange Serverが出力する各メッセージの出力先を一覧で示します。

表中では，出力先を凡例のように表記しています。

（凡例）

○：出力する

−：出力しない

表7‒1　PFM - Agent for Exchange Serverのメッセージの出力先一覧

メッセージID

出力先

Windows

イベントログ

共通

メッセージログ

内部

トレースログ

JP1システム

イベント※

KAVF26000

○

○

−

−

KAVF26001

○

○

○

−

KAVF26002

○

○

○

−

KAVF26003

○

○

○

−

KAVF26004

○

○

−

−

KAVF26005

○

○

−

−

KAVF26006

−

−

○

−

KAVF26007

−

−

○

−

KAVF26010

−

○

−

−

KAVF26011

−

○

−

−

KAVF26300

−

−

○

−

KAVF26302

−

−

○

−

KAVF26303

−

−

○

−

KAVF26304

−

−

○

−

KAVF26305

−

−

○

−

KAVF26400

−

−

○

○

KAVF26401

−

−

○

○

KAVF26402

−

−

○

○

KAVF26403

−

−

○

○

KAVF26404

−

−

○

○

KAVF26405

−

−

○

○

KAVF26406

−

−

○

○

KAVF26407

−

−

○

○

KAVF26408

−

−

○

○

KAVF26409

−

−

○

○

KAVF26410

−

−

○

○

KAVF26411

−

−

○

○

注※

JP1システムイベントは，エージェントの状態の変化をJP1/IMに通知するイベントです。JP1システムイベントの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の統合管理製品（JP1/IM）と連携した稼働監視について説明している章を参照してください。

JP1システムイベントを発行するための前提プログラムを次の表に示します。

表7‒2　JP1システムイベントを発行するための前提プログラム

ホスト種別

前提プログラム

バージョン

PFM - Managerホスト

PFM - Manager

09-00以降

PFM - Web Consoleホスト

PFM - Web Console

08-00以降

PFM - RMホスト

PFM - ManagerまたはPFM - Base

09-00以降

7.3　Windowsイベントログの一覧

ここでは，PFM - Agent for Exchange ServerがWindowsイベントログに出力するメッセージ情報の一覧を示します。

Windowsイベントログは，［イベントビューア］ウィンドウのアプリケーションログに表示されます。

PFM - Agent for Exchange Serverが出力するイベントの場合，［イベントビューア］ウィンドウの［ソース］に識別子「PFM - Exchange」が表示されます。

PFM - Agent for Exchange ServerがWindowsイベントログに出力するメッセージ情報の一覧を次の表に示します。

表7‒3　Windowsイベントログ出力メッセージ情報一覧

メッセージID

イベントID

種類

KAVF26000-I

26000

情報

KAVF26001-I

26001

情報

KAVF26002-E

26002

エラー

KAVF26003-E

26003

エラー

KAVF26004-E

26004

エラー

KAVF26005-E

26005

エラー

7.4　メッセージ一覧

PFM - Agent for Exchange Serverが出力するメッセージと対処方法について説明します。PFM - Agent for Exchange Serverのメッセージ一覧を次に示します。

KAVF26000-I

Agent Collector has started. (host=ホスト名, service=サービスID)

Agent Collectorが起動しました (host=ホスト名, service=サービスID)

Agentが正常に起動しました。

(S)

なし

(O)

なし

KAVF26001-I

Agent Collector has stopped. (host=ホスト名, service=サービスID)

Agent Collectorが停止しました (host=ホスト名, service=サービスID)

Agentが正常に停止しました。

(S)

なし

(O)

なし

KAVF26002-E

Agent Collector failed to start. (rc=リターンコード)

Agent Collectorの起動に失敗しました (rc=リターンコード)

Agent Collectorの起動に失敗しました。

(S)

Agent Collectorの処理を終了します。

(O)

共通メッセージログに出力されている直前のメッセージを確認し，そのメッセージの対処方法に従ってください。

KAVF26003-E

Agent Collector stopped abnormally. (rc=リターンコード)

Agent Collectorが異常停止しました (rc=リターンコード)

何らかのエラーによって，Agent Collectorが停止しました。

(S)

Agentの起動に失敗しました。

(O)

インストール先フォルダ¥agty¥agentフォルダ配下のjpcagt.iniが破損しているか，または，存在しない可能性があります。

インストール先フォルダ¥agty¥agentフォルダ配下のjpcagt.ini.modelファイルをインストール先フォルダ¥agty¥agentフォルダ配下のjpcagt.iniファイルにコピー後，Agentを起動してください。

クラスタシステムの場合，共有ディスクのディレクトリ名¥jp1pc¥agty¥agentフォルダ配下のjpcagt.iniが破損しているか，または，存在しない可能性があります。

インストール先フォルダ¥agty¥agentフォルダ配下のjpcagt.ini.modelファイルを共有ディスクのディレクトリ名¥jp1pc¥agty¥agentフォルダ配下のjpcagt.iniファイルにコピー後，Agentを起動してください。

Agentを再起動後，PFM-Web Consoleの［サービスのプロパティ］画面で，各レコードのパフォーマンスデータの収集条件を設定し直してください。

KAVF26004-E

Initialization of Agent Configuration failed. (rc=リターンコード)

Agent Configurationの初期化に失敗しました (rc=リターンコード)

Agent Collector起動時に初期化エラーが発生しました。

(S)

Agentの起動に失敗しました。

(O)

インストール先フォルダ¥agty¥agentフォルダ配下のjpcagt.iniが破損しているか，または，存在しない可能性があります。

インストール先フォルダ¥agty¥agentフォルダ配下のjpcagt.ini.modelファイルをインストール先フォルダ¥agty¥agentフォルダ配下のjpcagt.iniファイルにコピー後，Agentを起動してください。

クラスタシステムの場合，共有ディスクのディレクトリ名¥jp1pc¥agty¥agentフォルダ配下のjpcagt.iniが破損しているか，または，存在しない可能性があります。

インストール先フォルダ¥agty¥agentフォルダ配下のjpcagt.ini.modelファイルを共有ディスクのディレクトリ名¥jp1pc¥agty¥agentフォルダ配下のjpcagt.iniファイルにコピー後，Agentを起動してください。

Agentを再起動後，PFM-Web Consoleの［サービスのプロパティ］画面で，各レコードのパフォーマンスデータの収集条件を設定し直してください。

KAVF26005-E

"例外名" exception raised. (Detail: 詳細情報)

"例外名" 例外が発生しました (詳細情報: 詳細情報)

データ収集時にエラーが発生しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

エラーが続く場合は，Agentを再起動してください。

KAVF26006-E

No record corresponds to specified record type. (RecordType= レコードタイプ)

指定レコードタイプに対応するレコードが存在しません (レコードタイプ= レコードタイプ)

jpcagt.iniに間違ったレコードタイプが記載されています。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。"レコードタイプ"レコードのデータ収集はされません。

(O)

インストール先フォルダ¥agty¥agentフォルダ配下のjpcagt.iniが破損している可能性があります。

インストール先フォルダ¥agty¥agentフォルダ配下のjpcagt.ini.modelファイルをインストール先フォルダ¥agty¥agentフォルダ配下のjpcagt.iniファイルにコピー後，Agentを起動してください。

Agentを再起動後，PFM-Web Consoleの［サービスのプロパティ］画面で，各レコードのパフォーマンスデータの収集条件を設定し直してください。

クラスタシステムの場合，共有ディスクのディレクトリ名¥jp1pc¥agty¥agentフォルダ配下のjpcagt.iniが破損している可能性があります。

インストール先フォルダ¥agty¥agentフォルダ配下のjpcagt.ini.modelファイルを共有ディスクのディレクトリ名¥jp1pc¥agty¥agentフォルダ配下のjpcagt.iniファイルにコピー後，Agentを起動してください。

Agentを再起動後，PFM-Web Consoleの［サービスのプロパティ］画面で，各レコードのパフォーマンスデータの収集条件を設定し直してください。

KAVF26007-I

Data could not be collected for a record "レコード名". (rc= リターンコード)

レコード："レコード名" のデータ収集ができませんでした (rc= リターンコード)

"レコード名"レコードのデータ収集時にエラーが発生しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。エラーが発生したレコードはデータ収集ができません。

(O)

以下に該当していないか確認してください。

Exchange Serverに障害が発生していないか。

レポートの監視対象の指定が正しいか。

解決しない場合は「8.　トラブルへの対処方法」に従って対処してください。

KAVF26010-I

Composition information on Exchange Server was acquired. (Version=バージョン/サービスパックナンバー, Role=役割1/役割2/役割3/役割4)

Exchange Server 構成情報を取得しました (Version=バージョン/サービスパックナンバー, Role=役割1/役割2/役割3/役割4)

Microsoft Exchange Serverがインストールされています。

注1

役割情報の表示は，次のとおりです。

役割は，インストールされているMicrosoft Exchange Serverの役割を次の表記で示します。複数の役割が設定されている場合は，「/」区切りで出力します。

CLA=クライアントアクセス

HUB=ハブトランスポート

MBX=メールボックス

UFM=ユニファイドメッセージング

EGE=エッジトランスポート

例えば，Microsoft Exchange Server 2010 SP1がインストールされており，役割がクライアントアクセス/ハブトランスポート/メールボックス/ユニファイドメッセージングの場合，次のように表示されます。

KAVF26010-I Exchange Server 構成情報を取得しました (Version=2010/SP1, Role=CLA/HUB/MBX/UFM)

注2

Exchange Server 2013以降は，サービスパックナンバー情報を表示しません。

(S)

なし

(O)

なし

KAVF26011-W

Abnormality is found in composition information on Exchange Server.

Exchange Server 構成情報の取得エラー

Microsoft Exchange Serverがインストールされていません。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

Microsoft Exchange Serverがインストールされていません。必要なMicrosoft Exchange Serverをインストールしてください。

KAVF26300-E

An attempt to allocate memory failed. (RecordName=レコード名, Size=サイズ)

メモリーの割り当てに失敗しました (RecordName=レコード名,Size=サイズ)

指定したレコードに対してメモリーを割り当てることができません（メモリー不足）。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

空きメモリーを増やしてAgentを再起動してください。

KAVF26302-E

Memory allocation failure in "レコード名" record

"レコード名" レコード内のメモリーの割り当てに失敗しました

"レコード名"レコードのメモリー割り当てが失敗しました（メモリー不足）。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。エラーが発生したレコードはデータ収集ができません。

(O)

空きメモリーを増やしてAgentを再起動してください。

KAVF26303-E

The registry key could not be opened. (レジストリーキー名, rc=リターンコード)

レジストリーキーがオープンできませんでした (レジストリーキー名, rc= リターンコード)

指定したキーのレジストリがオープンできません。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

"レジストリーキー名"のレジストリが無効になっていないか確認してください。

KAVF26304-E

The value for the open registry key could not be obtained. (レジストリーキー名, rc=リターンコード)

オープン済みレジストリーキーから値を取得できませんでした (レジストリーキー名, rc=リターンコード)

オープンレジストリキーのレジストリの値を取得できませんでした。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

"レジストリーキー名"のレジストリが無効になっていないか確認してください。

KAVF26305-E

An attempt to open a file (ファイル名) failed. (rc=リターンコード)

ファイル (ファイル名) のオープンに失敗しました (rc=リターンコード)

読み込み用の入力ファイルを開くことができません。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

メールサーバにメールが送信または，受信されていない可能性があります。

メールサーバにメールが送信または受信されている場合は，Exchange Serverに障害が発生していないかどうかを確認してください。Exchange Serverに問題がない場合は，OS全般に障害が発生していないかどうかを確認してください。

KAVF26400-I

Able to add Counter(RecordType=レコードタイプ).

カウンタの追加に成功しました(レコードタイプ=レコードタイプ)

パフォーマンスカウンタからデータ収集可能な状態になりました。

(S)

なし

(O)

なし

KAVF26401-E

Unable to add Counter(RecordType=レコードタイプ).

カウンタの追加に失敗しました(レコードタイプ=レコードタイプ)

パフォーマンスカウンタからデータ収集不可能な状態になりました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。"レコードタイプ"レコードのデータ収集はされません。

(O)

以下に該当していないか確認してください。

Exchange Serverに障害が発生していないか。

レポートの監視対象の指定が正しいか。

解決しない場合は，「8.　トラブルへの対処方法」に従って対処してください。

KAVF26402-I

Able to collect QueryData(RecordType=レコードタイプ).

カウンタの値を更新できました(レコードタイプ=レコードタイプ)

パフォーマンスカウンタの値を取得できました。

(S)

なし

(O)

なし

KAVF26403-E

Unable to collect QueryData(RecordType=レコードタイプ).

カウンタの値を更新できません(レコードタイプ=レコードタイプ)

パフォーマンスカウンタの値を取得できませんでした。

(S)

Agent Collector サービスの処理を続行します。"レコードタイプ"レコードのデータ収集はされません。

(O)

Exchange Serverに障害が発生していないか確認してください。

解決しない場合は，「8.　トラブルへの対処方法」に従って対処してください。

KAVF26404-I

Able to set DataElement(RecordType=レコードタイプ).

データの収集が可能です(レコードタイプ=レコードタイプ)

パフォーマンスカウンタから取得した値を基に収集処理ができます。

(S)

なし

(O)

なし

KAVF26405-E

Unable to set DataElement(RecordType=レコードタイプ).

データの収集が不可能です(レコードタイプ=レコードタイプ)

パフォーマンスカウンタから取得した値を基に収集処理ができません。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

エラーが続く場合は，Exchange Serverに障害が発生していないか確認してください。

KAVF26406-I

Able to parse the exchange tracking log file(RecordType=レコードタイプ).

ログファイルが見つかりました(レコードタイプ=レコードタイプ)

Exchange Serverのログファイルが見つかりました。

(S)

なし

(O)

なし

KAVF26407-E

Unable to parse the exchange tracking log file(RecordType=レコードタイプ).

ログファイルが見つかりません(レコードタイプ=レコードタイプ)

Exchange Serverのログファイルが見つかりません。

(S)

エラーが続く場合は，特定のログファイルに異常がある可能性があります。

(O)

エラーが続く場合は，Exchange Serverに障害が発生していないか確認してください。Exchange Serverに問題がない場合は，OSのファイルシステムに障害が発生していないか確認してください。

KAVF26408-I

LoopMailboxes succeeded(RecordType=レコードタイプ).

メールボックスの情報を収集できます(レコードタイプ=レコードタイプ)

Exchange Serverメールボックスの情報を収集できます。

(S)

なし

(O)

なし

KAVF26409-E

LoopMailboxes failed(RecordType=レコードタイプ).

メールボックスの情報を収集できません(レコードタイプ=レコードタイプ)

Exchange Serverメールボックスの情報を収集できません。

(S)

エラーが続く場合は，メールボックスに異常がある可能性があります。

(O)

エラーが続く場合は，Exchange Serverに障害が発生していないか確認してください。

KAVF26410-I

LoopPublicFolders succeeded(RecordType=レコードタイプ).

パブリックフォルダの情報を収集できます(レコードタイプ=レコードタイプ)

Exchange Serverパブリックフォルダの情報を収集できます。

(S)

なし

(O)

なし

KAVF26411-E

LoopPublicFolders failed(RecordType=レコードタイプ).

パブリックフォルダの情報を収集できません(レコードタイプ=レコードタイプ)

Exchange Serverパブリックフォルダの情報を収集できません。

(S)

エラーが続く場合は，パブリックフォルダに異常がある可能性があります。

(O)

エラーが続く場合は，Exchange Serverに障害が発生していないか確認してください。

第4編　トラブルシューティング編

8　トラブルへの対処方法

この章では，Performance Managementの運用中にトラブルが発生した場合の対処方法などを説明します。ここでは，主にPFM - Agentでトラブルが発生した場合の対処方法について記載しています。Performance Managementシステム全体のトラブルへの対処方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

8.1　対処の手順

Performance Managementでトラブルが起きた場合の対処の手順を次に示します。

現象の確認

次の内容を確認してください。

トラブルが発生したときの現象

メッセージの内容（メッセージが出力されている場合）

共通メッセージログなどのログ情報

各メッセージの要因と対処方法については，「7.　メッセージ」を参照してください。また，Performance Management が出力するログ情報については，「8.3　トラブルシューティング時に採取するログ情報」を参照してください。

資料の採取

トラブルの要因を調べるために資料の採取が必要です。「8.4　トラブルシューティング時に採取が必要な資料」および「8.5　トラブルシューティング時にWindows環境で採取する資料の採取方法」を参照して，必要な資料を採取してください。

問題の調査

採取した資料を基に問題の要因を調査し，問題が発生している部分，または問題の範囲を切り分けてください。

8.2　トラブルシューティング

ここでは，Performance Management使用時のトラブルシューティングについて記述します。Performance Managementを使用しているときにトラブルが発生した場合，まず，この節で説明している現象が発生していないか確認してください。

8.2.1　PFM - Agentを起動してもパフォーマンスデータが収集されない

対処方法をExchange Serverのバージョンごとに示します。

レコードのパフォーマンスデータが収集されなかった場合は，Exchange Serverのバージョンごとのレコード収集可否表で収集可否を確認してください。

Exchange Server 2010の場合は，ExchangeServer2010環境のレコード収集可否表

Exchange Server 2013 SP1の場合は，ExchangeServer2013 SP1環境のレコード収集可否表

Exchange Server 2016の場合は，ExchangeServer2016環境のレコード収集可否表

収集可能な場合は，次の方法で対処を行ってください。

(1)　Exchange Server 2010の場合

レコードPI_MQのパフォーマンスデータが収集されない場合

エッジトランスポート役割をインストールする方法と，ハブトランスポート役割，メールボックス役割をインストールする方法があります。

レコードPI_MMTA，PI_MTQA，PI_SMTP，PI_MT，PI_MQHのパフォーマンスデータが収集されない場合

エッジトランスポート役割をインストールする方法と，ハブトランスポート役割をインストールする方法があります。

レコードPI_ORF，PI_OST，PI_ORT，PI_OSFのパフォーマンスデータが収集されない場合

エッジトランスポート役割をインストールしてください。

レコードPI_IT，PI_IF，PD_TR，PD_TSのパフォーマンスデータが収集されない場合

ハブトランスポート役割をインストールしてください。

レコードPI_ACL，PI_MSTR，PI_MPBS，PI_MPTS，PI，PI_RPC，PI_MQMのパフォーマンスデータが収集されない場合

メールボックス役割をインストールしてください。

レコードPI_IMAP，PI_OWA，PI_POPのパフォーマンスデータが収集されない場合

クライアントアクセス役割をインストールしてください。

[Microsoft Exchange IMAP4]サービスと，[Microsoft Exchange POP3]サービスを開始してください。

(2)　Exchange Server 2013以降の場合

レコード

PI_ACL，PI_IT，PI_IF，PI_IMAP，PI_MQ，PI_MSTR，PI_MMTA，PI_MPTS，PI_MTQA，PI_OWA，PI，PI_POP，PI_RPC，PI_SMTP，PD_TR，PD_TS，PI_MT，PI_MQHのパフォーマンスデータが収集されない場合

メールボックス役割をインストールしてください。

以下のサービスを開始してください。

[Microsoft Exchange IMAP4]サービス

[Microsoft Exchange POP3]サービス

[Microsoft Exchange IMAP4 バックエンド]サービス

[Microsoft Exchange POP3 バックエンド]サービス

インストールを実施された場合やサービスを開始された場合は，PFM - Agent for Exchangeのサービスを再起動してください。

8.2.2　その他のトラブルに関するトラブルシューティング

トラブルが発生したときの現象を確認してください。メッセージが出力されている場合は，メッセージの内容を確認してください。また，Performance Managementが出力するログ情報については，「8.3　トラブルシューティング時に採取するログ情報」を参照してください。

「8.2.1　PFM - Agentを起動してもパフォーマンスデータが収集されない」，およびマニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章に示した対処をしても，トラブルが解決できなかった場合，または，これら以外のトラブルが発生した場合，トラブルの要因を調査するための資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

採取が必要な資料および採取方法については，「8.4　トラブルシューティング時に採取が必要な資料」と「8.5　トラブルシューティング時にWindows環境で採取する資料の採取方法」を参照してください。

8.3　トラブルシューティング時に採取するログ情報

Performance Managementでトラブルが発生した場合，ログ情報を確認して対処方法を検討します。Performance Managementを運用しているときに出力されるログ情報には，次の4種類があります。

システムログ

共通メッセージログ

稼働状況ログ

トレースログ

ここでは，4種類のログ情報，および各ログ情報に設定できるログオプションについて説明します。

8.3.1　トラブルシューティング時に採取するログ情報の種類

(1)　システムログ

システムログとは，システムの状態やトラブルを通知するログ情報のことです。このログ情報はイベントログファイルに出力されます。

出力形式については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ログ情報について説明している章を参照してください。

論理ホスト運用の場合の注意事項

Performance Managementのシステムログのほかに，クラスタソフトによるPerformance Managementの制御などを確認するためにクラスタソフトのログが必要です。

(2)　共通メッセージログ

共通メッセージログとは，システムの状態やトラブルを通知するログ情報のことです。システムログよりも詳しいログ情報が出力されます。共通メッセージログの出力先ファイル名やファイルサイズについては，「8.3.2　トラブルシューティング時に参照するログファイルおよびフォルダ一覧」を参照してください。また，出力形式については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ログ情報について説明している章を参照してください。

論理ホスト運用の場合の注意事項

論理ホスト運用のPerformance Managementの場合，共通メッセージログは共有ディスクに出力されます。共有ディスク上にあるログファイルは，フェールオーバーするときにシステムとともに引き継がれますので，メッセージは同じログファイルに記録されます。

(3)　稼働状況ログ

稼働状況ログとは，PFM - Web Consoleが出力するログ情報のことです。稼働状況ログの出力先ファイル名やファイルサイズについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。また，出力形式については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ログ情報について説明している章を参照してください。

(4)　トレースログ

トレースログとは，トラブルが発生した場合に，トラブル発生の経緯を調査したり，各処理の処理時間を測定したりするために採取するログ情報のことです。

トレースログは，Performance Managementのプログラムの各サービスが持つログファイルに出力されます。

論理ホスト運用の場合の注意事項

論理ホスト運用のPerformance Managementの場合，トレースログは共有ディスクに出力されます。共有ディスク上にあるログファイルは，フェールオーバーするときにシステムとともに引き継がれますので，メッセージは同じログファイルに記録されます。

8.3.2　トラブルシューティング時に参照するログファイルおよびフォルダ一覧

ここでは，Performance Managementから出力されるログ情報について説明します。

稼働状況ログの出力先ファイル名やファイルサイズについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

(1)　共通メッセージログ

共通メッセージログの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，ログ情報の詳細について説明している章を参照してください。

(2)　トレースログ

ここでは，Performance Managementのログ情報のうち，PFM - Agentのトレースログの出力元であるサービス名または制御名，および格納先フォルダ名を，次の表に示します。

表8‒1　トレースログの格納先フォルダ名（Windowsの場合）

ログ情報の種類

出力元

フォルダ名

トレースログ

Action Handlerサービス

インストール先フォルダ¥bin¥action¥log¥

Performance Managementコマンド

インストール先フォルダ¥tools¥log¥

Agent Collectorサービス

インストール先フォルダ¥agty¥agent¥log¥

Agent Storeサービス

インストール先フォルダ¥agty¥store¥log¥

トレースログ（論理ホスト運用の場合）

Action Handlerサービス

環境ディレクトリ※¥jp1pc¥bin¥action¥log¥

Performance Managementコマンド

環境ディレクトリ※¥jp1pc¥tools¥log¥

Agent Collector サービス

環境ディレクトリ※¥jp1pc¥agty¥agent¥log¥

Agent Store サービス

環境ディレクトリ※¥jp1pc¥agty¥store¥log¥

注※

環境ディレクトリは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

8.4　トラブルシューティング時に採取が必要な資料

「8.2　トラブルシューティング」に示した対処をしてもトラブルを解決できなかった場合，トラブルの要因を調べるための資料を採取し，システム管理者に連絡する必要があります。この節では，トラブル発生時に採取が必要な資料について説明します。

Performance Managementでは，採取が必要な資料を一括採取するためのコマンドを用意しています。PFM - Agentの資料を採取するには，jpcrasコマンドを使用します。jpcrasコマンドを使用して採取できる資料については，表中に記号で示しています。

注意

jpcrasコマンドで採取できる資料は，コマンド実行時に指定するオプションによって異なります。コマンドに指定するオプションと採取できる資料については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

論理ホスト運用の場合の注意事項

論理ホスト運用の場合の注意事項を次に示します。

論理ホスト運用する場合のPerformance Managementのログは，共有ディスクに格納されます。なお，共有ディスクがオンラインになっている場合は，jpcrasコマンドで共有ディスク上のログも一括して採取できます。

フェールオーバー時の問題を調査するには，フェールオーバーの前後の資料が必要です。このため，実行系と待機系の両方の資料が必要になります。

論理ホスト運用のPerformance Managementの調査には，クラスタソフトの資料が必要です。論理ホスト運用のPerformance Managementは，クラスタソフトから起動や停止を制御されているので，クラスタソフトの動きとPerformance Managementの動きを対比して調査するためです。

8.4.1　トラブルシューティング時に採取するOSのログ情報

OSに関する次のログ情報の採取が必要です。OSのログ情報を次の表に示します。

表8‒2　OSのログ情報

情報の種類

概要

デフォルトのファイル名

jpcrasコマンドでの採取

システムログ

Windowsイベントログ

−

×

プロセス情報

プロセスの一覧

−

○

システムファイル

hostsファイル

システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥hosts

○

servicesファイル

システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥services

○

OS情報

システム情報

−

○

ネットワークステータス

−

○

ホスト名

−

○

Windowsファイアウォールの情報

−

○

ダンプ情報

問題のレポートと解決策のログファイル

ユーザーモードプロセスダンプの出力先フォルダ¥プログラム名.プロセスID.dmp

例：jpcagty.exe.2420.dmp

×

（凡例）

○：採取できる

×：採取できない

−：該当しない

8.4.2　トラブルシューティング時に採取するPerformance Managementの情報

Performance Managementに関する次の情報の採取が必要です。また，ネットワーク接続でのトラブルの場合，接続先マシン上のファイルの採取も必要です。Performance Managementの情報を次の表に示します。

表8‒3　Performance Managementの情報

情報の種類

概要

デフォルトのファイル名

jpcrasコマンドでの採取

共通メッセージログ

Performance Managementから出力されるメッセージログ（シーケンシャルファイル方式）

インストール先フォルダ¥log¥jpclog{01|02}※1

○

Performance Managementから出力されるメッセージログ（ラップアラウンドファイル方式）

インストール先フォルダ¥log¥jpclogw{01|02}※1

○

構成情報

各構成情報ファイル

−

○

jpctool service listコマンドの出力結果

−

○

バージョン情報

製品バージョン

−

○

履歴情報

−

○

データベース情報

Agent Store

Storeバージョン1.0の場合

インストール先フォルダ¥agty¥store¥*.DB

インストール先フォルダ¥agty¥store¥*.IDX

Storeバージョン2.0の場合

インストール先フォルダ¥agty¥store¥STPD

インストール先フォルダ¥agty¥store¥STPIフォルダ下の次に示すファイル。

*.DB

*.IDX

○

トレースログ

Performance Managementのプログラムの各サービスのトレース情報

−※2

○

インストールログ※3

インストール時のメッセージログ

システムフォルダ¥TEMP¥HCDINST¥*.LOG

×

（凡例）

○：採取できる

×：採取できない

−：該当しない

注※1

ログファイルの出力方式については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

注※2

トレースログの格納先フォルダについては，「8.3.2　トラブルシューティング時に参照するログファイルおよびフォルダ一覧」を参照してください。

注※3

インストールに失敗した場合に採取してください。

8.4.3　トラブルシューティング時に採取するオペレーション内容

トラブル発生時のオペレーション内容について，次に示す情報が必要です。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - Agentの構成など）

再現性の有無

PFM - Web Consoleからログインしている場合は，ログイン時のPerformance Managementユーザー名

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

8.4.4　トラブルシューティング時に採取する画面上のエラー情報

次に示すハードコピーを採取してください。

アプリケーションエラーが発生した場合は，操作画面のハードコピー

エラーメッセージダイアログボックスのハードコピー（詳細ボタンがある場合はその内容を含む）

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，［コマンドプロンプト］ウィンドウまたは［管理者コンソール］ウィンドウのハードコピー

8.4.5　トラブルシューティング時に採取するその他の情報

その他の必要な情報を次に示します。

Windowsの［イベントビューア］ウィンドウの，［システムログ］および［アプリケーションログ］の内容

［アクセサリ］−［システムツール］−［システム情報］の内容

8.5　トラブルシューティング時にWindows環境で採取する資料の採取方法

トラブルが発生したときに資料を採取する方法を次に示します。

8.5.1　トラブルシューティング時のダンプ情報の採取方法

ダンプ情報の採取手順を次に示します。

タスクマネージャを開く。

プロセスのタブを選択する。

ダンプを取得するプロセス名を右クリックし，「ダンプ ファイルの作成」を選択する。

次のフォルダに，ダンプファイルが格納されます。

システムドライブ¥Users¥ユーザー名¥AppData¥Local¥Temp

手順3のフォルダからダンプファイルを採取する。

手順3と異なるフォルダにダンプファイルが出力されるように環境変数の設定を変更している場合は，変更先のフォルダからダンプファイルを採取してください。

8.5.2　資料採取コマンドの実行によるトラブルシューティング資料の採取方法

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてAdministrators権限を持つユーザーが実行してください。

資料採取するサービスがインストールされているホストにログインする。

コマンドプロンプトで次に示すコマンドを実行して，コマンドインタープリタの「コマンド拡張機能」を有効にする。

cmd /E:ON

採取する資料および資料の格納先フォルダを指定して，jpcrasコマンドを実行する。

jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報をc:¥tmp¥jpc¥agtフォルダに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras c:¥tmp¥jpc¥agt all all

jpcrasコマンドを実行すると，PFMサービスの一覧取得および起動状態の確認のため，内部的に「jpctool service list -id * -host *」コマンドが実行されます。コマンド実行ホストとほかのPerformance Managementシステムのホストとの間にファイアウォールが設定されていたり，システム構成が大規模だったりすると，「jpctool service list -id * -host *」コマンドの実行に時間が掛かる場合があります。そのような場合は，環境変数JPC_COLCTRLNOHOSTに1を設定することで「jpctool service list -id * -host *」コマンドの処理を抑止し，コマンドの実行時間を短縮できます。

jpcrasコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

重要

OSのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合は，コマンド実行時にユーザーアカウント制御のダイアログが表示されることがあります。ダイアログが表示された場合は，［続行］ボタンをクリックして資料採取を続行してください。［キャンセル］ボタンをクリックした場合は，資料採取が中止されます。

8.5.3　資料採取コマンドの実行によるトラブルシューティング資料の採取方法（論理ホスト運用の場合）

論理ホスト運用のPerformance Managementの資料は共有ディスクにあり，資料は実行系と待機系の両方で採取する必要があります。

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてAdministrators権限を持つユーザーが実行してください。

論理ホスト運用の場合の資料採取コマンドの実行について，手順を説明します。

共有ディスクをオンラインにする。

論理ホストの資料は共有ディスクに格納されています。実行系ノードでは，共有ディスクがオンラインになっていることを確認して資料を採取してください。

実行系と待機系の両方で，採取する資料および資料の格納先フォルダを指定して，jpcrasコマンドを実行する。

jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報をc:¥tmp¥jpc¥agtフォルダに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras c:¥tmp¥jpc¥agt all all

jpcrasコマンドをlhostの引数を指定しないで実行すると，そのノードの物理ホストと論理ホストのPerformance Managementの資料が一とおり採取されます。論理ホスト環境のPerformance Managementがある場合は，共有ディスク上のログファイルが取得されます。

なお，共有ディスクがオフラインになっているノードでjpcrasコマンドを実行すると，共有ディスク上のファイルを取得できませんが，エラーは発生しないで正常終了します。

注意

実行系ノードと待機系ノードの両方で，資料採取コマンドを実行して資料採取をしてください。フェールオーバーの前後の調査をするには，実行系と待機系の両方の資料が必要です。

jpcrasコマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

クラスタソフトの資料を採取する。

この資料は，クラスタソフトとPerformance Managementのどちらでトラブルが発生しているのかを調査するために必要になります。クラスタソフトからPerformance Managementへの起動停止などの制御要求と結果を調査できる資料を採取してください。

8.5.4　トラブルシューティング時のWindowsイベントログ資料の採取方法

Windowの［イベントビューア］ウィンドウで，Windowsイベントログを確認してください。また，ファイルに出力してください。

8.5.5　トラブルシューティング時に確認するオペレーション内容の採取方法

トラブル発生時のオペレーション内容を確認し，記録しておいてください。確認が必要な情報を次に示します。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - Agentの構成など）

再現性の有無

PFM - Web Consoleからログインしている場合は，ログイン時のPerformance Managementユーザー名

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

8.5.6　トラブルシューティング時の画面上のエラー情報の採取方法

次に示すハードコピーを採取してください。

アプリケーションエラーが発生した場合は，操作画面のハードコピー

エラーメッセージダイアログボックスのハードコピー

詳細情報がある場合はその内容をコピーしてください。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，［コマンドプロンプト］ウィンドウまたは［管理者コンソール］ウィンドウのハードコピー

8.5.7　トラブルシューティング時に採取するその他の資料の採取方法

その他の必要な情報を採取してください。

［アクセサリ］−［システムツール］−［システム情報］によって，資料を採取できます。

8.6　Performance Managementの障害検知

Performance Managementでは，ヘルスチェック機能を利用することでPerformance Management自身の障害を検知できます。ヘルスチェック機能では，監視エージェントや監視エージェントが稼働するホストの稼働状態を監視し，監視結果を監視エージェントの稼働状態の変化としてPFM - Web Console上に表示します。

また，PFMサービス自動再起動機能を利用することで，PFMサービスが何らかの原因で異常停止した場合に自動的にPFMサービスを再起動したり，定期的にPFMサービスを再起動したりできます。

ヘルスチェック機能によって監視エージェントの稼働状態を監視したり，PFMサービス自動再起動機能によってPFMサービスを自動再起動したりするには，Performance Managementのサービスの詳細な状態を確認するステータス管理機能を使用します。このため，対象となる監視エージェントがステータス管理機能に対応したバージョンであり，ステータス管理機能が有効になっている必要があります。ホストの稼働状態を監視する場合は前提となる条件はありません。

また，Performance Managementのログファイルをシステム統合監視製品であるJP1/Baseで監視することによっても，Performance Management自身の障害を検知できます。これによって，システム管理者は，トラブルが発生したときに障害を検知し，要因を特定して復旧の対処をします。

Performance Management自身の障害検知の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

8.7　Performance Managementシステムの障害回復

Performance Managementのサーバで障害が発生したときに，バックアップファイルを基にして，障害が発生する前の正常な状態に回復する必要があります。

障害が発生する前の状態に回復する手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

付録

付録A　構築前のシステム見積もり

PFM - Agent for Exchange Serverを使ったシステムを構築する前に，使用するマシンの性能が，PFM - Agent for Exchange Serverを運用するのに十分であるか，見積もっておくことをお勧めします。

付録A.1　メモリー所要量

メモリー所要量は，PFM - Agent for Exchange Serverの設定状況や使用状況によって変化します。メモリー所要量の見積もり式については，リリースノートを参照してください。

付録A.2　ディスク占有量

ディスク占有量は，パフォーマンスデータを収集するレコード数によって変化します。ディスク占有量の見積もりには，システム全体のディスク占有量，Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量，またはStoreデータベース（Storeバージョン2.0）の見積もりが必要になります。これらの見積もり式については，リリースノートを参照してください。

付録A.3　クラスタ運用時のディスク占有量

クラスタ運用時のディスク占有量の検証は，クラスタシステムで運用しない場合のディスク占有量と同じです。ディスク占有量については，リリースノートを参照してください。

付録B　識別子一覧

PFM - Agent for Exchange Serverを操作したり，PFM - Agent for Exchange ServerのStoreデータベースからパフォーマンスデータを抽出したりする際，PFM - Agent for Exchange Serverであることを示す識別子が必要な場合があります。PFM - Agent for Exchange Serverの識別子を次の表に示します。

表B‒1　PFM - Agent for Exchange Serverの識別子一覧

用途

名称

識別子

説明

コマンドなど

プロダクトID

Y

プロダクトIDとは，サービスIDの一部。サービスIDは，コマンドを使用してPerformance Managementのシステム構成を確認する場合や，パフォーマンスデータをバックアップする場合などに必要である。サービスIDについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，付録に記載されている命名規則を参照のこと。

サービスキー

agty

コマンドを使用してPFM - Agent for Exchange Serverを起動する場合や，終了する場合などに必要である。サービスキーについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，付録に記載されている命名規則を参照のこと。

ヘルプ

ヘルプID

pcay

PFM - Agent for Exchange Serverのヘルプであることを表す。

付録C　プロセス一覧

ここでは，PFM - Agent for Exchange Serverのプロセス一覧を記載します。

PFM - Manager，PFM - Base，およびPFM - Web Consoleのプロセスについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の付録に記載されているプロセス一覧を参照してください。

PFM - Agent for Exchange Serverのプロセス一覧を次の表に示します。なお，プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表C‒1　PFM - Agent for Exchange Serverのプロセス一覧

プロセス名

（プロセス数）

機能

jpcagty.exe(1)

Agent Collectorサービスプロセス。このプロセスは，PFM - Agent for Exchange Serverごとに1つ起動する。

jpcsto.exe(1)

Agent Storeサービスプロセス。このプロセスは，PFM - Agent for Exchange Serverごとに1つ起動する。

jpcYCollect.exe(1)※1

パフォーマンスデータ収集プロセス。

stpqlpr.exe(1)※2

Storeデータベースのバックアップ／エクスポート実行プロセス。

注※1

jpcagty.exeプロセスの子プロセスです。

注※2

jpcsto.exeプロセスの子プロセスです。

付録D　ポート番号一覧

ここでは，PFM - Agent for Exchange Serverのポート番号を記載します。

PFM - Manager，およびPFM - Baseのポート番号およびファイアウォールの通過方向については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の付録を参照してください。

ポート番号は，ユーザー環境に合わせて任意の番号に変更することもできます。

ポート番号の変更方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。なお，使用するプロトコルはTCP/IPです。

注意

PFM - Agent for Exchange Serverは，1対1のアドレス変換をする静的NAT（Basic NAT）に対応しています。

動的NATや，ポート変換機能を含むNAPT（IP Masquerade，NAT+）には対応していません。

付録D.1　PFM - Agent for Exchange Serverのポート番号

PFM - Agent for Exchange Serverで使用するポート番号を次の表に示します。

表D‒1　PFM - Agent for Exchange Serverで使用するポート番号

サービス名

パラメーター

ポート番号

用途

Agent Storeサービス

jp1pcstoy

自動※

パフォーマンスデータを記録したり，履歴レポートを取得したりするときに使用する。

Agent Collectorサービス

jp1pcagty

自動※

アラームをバインドしたり，リアルタイムレポートを取得したりするときに使用する。

注※

サービスが再起動されるたびに，システムで使用されていないポート番号が自動的に割り当てられます。

付録D.2　ファイアウォールの通過方向

ファイアウォールを挟んでPFM - ManagerとPFM - Agent for Exchange Serverを配置する場合は，PFM - ManagerとPFM - Agentのすべてのサービスにポート番号を固定値で設定してください。また，各ポート番号を次の表に示す方向で設定し，ファイアウォールを通過させるようにしてください。

詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ファイアウォールの通過方向について説明している個所を参照してください。

付録E　PFM - Agent for Exchange Serverのプロパティ

ここでは，PFM - Web Consoleで表示されるPFM - Agent for Exchange ServerのAgent Storeのプロパティ一覧，およびAgent Collectorのプロパティ一覧を記載します。

付録E.1　Agent Storeのプロパティ一覧

PFM - Agent for Exchange ServerのAgent Storeのプロパティ一覧を次の表に示します。

表E‒1　PFM - Agent for Exchange ServerのAgent Storeのプロパティ一覧

フォルダ名

プロパティ名

説明

−

First Registration Date※

サービスがPFM - Managerに認識された最初の日時が表示される。

Last Registration Date※

サービスがPFM - Managerに認識された最新の日時が表示される。

General

−

ホスト名やフォルダなどの情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Directory

サービスの動作するカレントフォルダ名が表示される。

Host Name

サービスが動作する物理ホスト名が表示される。

Process ID

サービスのプロセスIDが表示される。

Physical Address

サービスが動作するホストのIPアドレスおよびポート番号が表示される。

User Name

サービスプロセスを実行したユーザー名が表示される。

Time Zone

サービスで使用されるタイムゾーンが表示される。

System

−

サービスが起動されているOSの，OS情報が格納される。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

CPU Type

CPUの種類が表示される。

Hardware ID

ハードウェアIDが表示される。

OS Type

OSの種類が表示される。

OS Name

OS名が表示される。

OS Version

OSのバージョンが表示される。

Network Services

−

Performance Management通信共通ライブラリについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Build Date

Agent Storeサービスの作成日が表示される。

INI File

jpcns.iniファイルの格納フォルダ名が表示される。

Network Services

Service

−

サービスについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Description

ホスト名やサービス種別などサービスの追加情報が表示される。

Local Service Name

サービスIDが表示される。

Remote Service Name

接続先PFM - ManagerホストのMaster ManagerのサービスIDが表示される。

EP Service Name

接続先PFM - ManagerホストのCorrelator のサービスID が表示される。

Retention

−

データの保存期間を設定する。このフォルダに格納されているプロパティはStoreバージョンが「1.0」のときだけ変更できる。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。

Product Interval - Minute Drawer

分ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Minute

Hour

Day

2 Days

3 Days

4 Days

5 Days

6 Days

Week

Month

Year

Product Interval - Hour Drawer

時間ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Hour

Day

2 Days

3 Days

4 Days

5 Days

6 Days

Week

Month

Year

Product Interval - Day Drawer

日ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Day

2 Days

3 Days

4 Days

5 Days

6 Days

Week

Month

Year

Product Interval - Week Drawer

週ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Week

Month

Year

Product Interval - Month Drawer

月ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Month

Year

Product Interval - Year Drawer

年ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間。Yearで固定。

Product Detail - PDレコードタイプのレコードID

各PDレコードの保存レコード数を設定する。0〜2,147,483,647の整数が指定できる。

注意：範囲外の数値，またはアルファベットなどの文字を指定した場合，エラーメッセージが表示される。

RetentionEx

−

レコードのデータの保存期間を設定する。1度以上Storeバージョン「2.0」で運用した場合に表示される。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。

RetentionEx

Product Interval - PIレコードタイプのレコードID

−

PIレコードのデータの保存期間を設定する。レコードごとにフォルダが表示される。このフォルダに格納されているプロパティはStoreバージョンが「2.0」のときだけ変更できる。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。

Period - Minute Drawer(Day)

分ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間(単位：日)を設定する。0〜366の整数が指定できる。

注意：PFM - Web Console 08-10以降を使用している場合，範囲外の数値，またはアルファベットなどの文字を指定するとエラーメッセージが表示される。

Period - Hour Drawer(Day)

時間ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間(単位：日)を設定する。0〜366の整数が指定できる。

注意：PFM - Web Console 08-10以降を使用している場合，範囲外の数値，またはアルファベットなどの文字を指定するとエラーメッセージが表示される。

Period - Day Drawer(Week)

日ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間(単位：週)を設定する。0〜522の整数が指定できる。

注意：PFM - Web Console 08-10以降を使用している場合，範囲外の数値，またはアルファベットなどの文字を指定するとエラーメッセージが表示される。

Period - Week Drawer(Week)

週ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間(単位：週)を設定する。0〜522の整数が指定できる。

注意：PFM - Web Console 08-10以降を使用している場合，範囲外の数値，またはアルファベットなどの文字を指定するとエラーメッセージが表示される。

Period - Month Drawer(Month)

月ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間(単位：月)を設定する。0〜120の整数が指定できる。

注意：PFM - Web Console 08-10以降を使用している場合，範囲外の数値，またはアルファベットなどの文字を指定するとエラーメッセージが表示される。

Period - Year Drawer(Year)

年ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間(単位：年)。10で固定。

Product Detail - PDレコードタイプのレコードID

−

PDレコードのデータの保存期間を設定する。レコードごとにフォルダが表示される。このフォルダに格納されているプロパティはStoreバージョンが「2.0」のときだけ変更できる。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。

Period(Day)

PDレコードタイプのレコードの保存期間(単位：日)を設定する。0〜366の整数が指定できる。

注意：PFM - Web Console 08-10以降を使用している場合，範囲外の数値，またはアルファベットなどの文字を指定するとエラーメッセージが表示される。

Product Log - PLレコードタイプのレコードID

Period (Day)

PLレコードタイプのレコードIDごとに，パフォーマンスデータの保存期間を設定する。

保存期間（日数）を0〜366の整数で指定できる。

Disk Usage

−

各データベースで使用されているディスク容量が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティには，プロパティを表示した時点でのディスク使用量が表示される。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Product Interval

PIレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。

Product Detail

PDレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。

Product Alarm

PAレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。

PFM - Agent for Exchange Serverでは使用しない。

Product Log

PLレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。

PFM - Agent for Exchange Serverでは使用しない。

Total Disk Usage

データベース全体で使用されるディスク容量が表示される。

Configuration

−

Storeバージョンの値が格納される。1度以上Storeバージョン「2.0」で運用した場合に表示される。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。

Store Version

Storeデータベースのバージョンが表示される。

Storeバージョン1.0の場合

「1.0」

Storeバージョン2.0の場合

「2.0」

Multiple Manager Configuration

Primary Manager

監視二重化の場合，プライマリーに設定しているマネージャーのホスト名が表示される。このプロパティは変更できない。

Secondary Manager

監視二重化の場合，セカンダリーに設定しているマネージャーのホスト名が表示される。このプロパティは変更できない。

（凡例）

−：該当しない

注※

PFM - Web Consoleの画面の［エージェント階層］の［プロパティの表示］から表示した場合，First Registration DateプロパティおよびLast Registration Dateプロパティは表示されません。これらのプロパティ値を参照したい場合は，PFM - Web Consoleの画面の［サービス階層］から［プロパティ］を表示してください。

付録E.2　Agent Collectorのプロパティ一覧

PFM - Agent for Exchange ServerのAgent Collectorのプロパティ一覧を次の表に示します。

表E‒2　PFM - Agent for Exchange ServerのAgent Collectorのプロパティ一覧

フォルダ名

プロパティ名

説明

−

First Registration Date※1

サービスがPFM - Managerに認識された最初の日時が表示される。

Last Registration Date※1

サービスがPFM - Managerに認識された最新の日時が表示される。

Data Model Version

データモデルのバージョンが表示される。

General

−

ホスト名やフォルダなどの情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Directory

サービスの動作するカレントフォルダ名が表示される。

Host Name

サービスが動作する物理ホスト名が表示される。

Process ID

サービスのプロセスIDが表示される。

Physical Address

サービスが動作するホストのIPアドレスおよびポート番号が表示される。

User Name

サービスプロセスを実行したユーザー名が表示される。

Time Zone

サービスで使用されるタイムゾーンが表示される。

System

−

サービスが起動されているOSの，OS情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

CPU Type

CPUの種類が表示される。

Hardware ID

ハードウェアIDが表示される。

OS Type

OSの種類が表示される。

OS Name

OS名が表示される。

OS Version

OSのバージョンが表示される。

Network Services

−

Performance Management通信共通ライブラリについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Build Date

Agent Collectorサービスの作成日が表示される。

INI File

jpcns.iniファイルの格納フォルダ名が表示される。

Network Services

Service

−

サービスについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Description

ホスト名やサービス種別などサービスの追加情報が表示される。

Local Service Name

サービスIDが表示される。

Remote Service Name

Agent Collectorが接続するAgent StoreのサービスIDが表示される。

AH Service Name

同一ホストにあるAction HandlerのサービスIDが表示される。

JP1 Event Configurations

−

JP1イベントの発行条件のプロパティが格納されている。

各サービス

Agent Collectorサービス，Agent Storeサービス，Action Handlerサービス，およびStatus Serverサービスのリスト項目から「Yes」または「No」を選択し，サービスごとにJP1システムイベントを発行するかどうかを指定する。

JP1 Event Send Host

JP1/Baseの接続先イベントサーバ名を指定する。ただし，Action Handlerサービスと同一マシンの論理ホストまたは物理ホストで動作しているイベントサーバだけ指定できる。指定できる値は０〜255バイトの半角英数字および「.」「-」で，範囲外の値が指定された場合は，省略されたと仮定する。値が省略された場合は，Action Handlerサービスが動作するホストをイベント発行元ホストとして使用する。「localhost」が指定された場合は，物理ホストが指定されたものと仮定する。

Monitoring Console Host

JP1/IM - Managerのモニター起動でPFM - Web Consoleのブラウザを起動する場合，起動させるPFM - Web Consoleホストを指定する。指定できる値は0〜255バイトの半角英数字および「.」「-」で，範囲外の値が指定された場合は，省略されたと仮定する。値が省略された場合は，接続先のPFM - Managerホストを仮定する。

Monitoring Console Port

起動するPFM - Web Consoleのポート番号（httpリクエストポート番号）を指定する。指定できる値は1〜65535で，範囲外の値が指定された場合は，省略されたと仮定する。値が省略された場合は，20358が設定される。

JP1 Event Configurations

Alarm

JP1 Event Mode

アラームの状態が変化した時に，JP1システムイベントとJP1ユーザーイベントのどちらのイベントを発行するか指定する。

JP1 User Event：JP1ユーザーイベントを発行する

JP1 System Event：JP1システムイベントを発行する

Detail Records

−

PDレコードタイプのレコードのプロパティが格納されている。収集されているレコードのレコードIDは，太字で表示される。

Detail Records

レコードID※2

−

レコードのプロパティが格納されている。

Description

レコードの説明が表示される。このプロパティは変更できない。

Log

リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，レコードをAgent Storeデータベースに記録するかどうかを指定する。この値が「Yes」でかつ，Collection Intervalが0より大きい値であれば，データベースに記録される。

Log(ITSLM)

JP1/SLM - Manager と連携する場合に，JP1/SLM - ManagerからレコードをPFM - Agent for Exchange ServerのStoreデータベースに記録するかどうかについて「Yes」または「No」で表示される。連携しない場合は「No」固定で表示される。このプロパティは変更できない。

Monitoring(ITSLM)

JP1/SLM - Manager と連携する場合に，レコードをJP1/SLM - Managerに送信するかどうかについて，JP1/SLM - Managerでの設定が「Yes」または「No」で表示される。連携しない場合は「No」固定で表示される。このプロパティは変更できない。

Collection Interval※3

データの収集間隔を指定する。指定できる値は0〜2,147,483,647秒で，1秒単位で指定できる。なお，0と指定した場合は0秒となり，データは収集されない。

Collection Offset※3

データの収集を開始するオフセット値を指定する。指定できる値は，Collection Intervalで指定した値の範囲内で，0〜32,767秒の1秒単位で指定できる。なお，データ収集の記録時間は，Collection Offsetの値によらないで，Collection Intervalと同様の時間となる。

Over 10 Sec Collection Time

履歴データの収集をリアルタイムレポートの表示処理より優先する場合（履歴収集優先機能が有効な場合）にだけ表示される。

レコードの収集に10秒以上掛かることがあるかどうかが「Yes」または「No」で表示される。

Yes：10秒以上掛かることがある

No：10秒掛からない

このプロパティは変更できない。

Realtime Report Data Collection Mode

履歴データの収集をリアルタイムレポートの表示処理より優先する場合（履歴収集優先機能が有効な場合）にだけ表示される。

リアルタイムレポートの表示モードを指定する。

Reschedule：再スケジュールモードの場合

Temporary Log：一時保存モードの場合

なお，Over 10 Sec Collection Timeの値が「Yes」のレコードには，一時保存モード（Temporary Log）を指定する必要がある。

LOGIF

レコードをデータベースに記録するときの条件を指定する。条件に合ったレコードだけがデータベースに記録される。PFM - Web Consoleの［ログ出力条件式の編集］ダイアログボックスで作成した条件式（文字列）が表示される。

Sync Collection With

次の形式で指定したレコードと収集の同期を取る。

Sync Collection With =レコード種別, レコードID

（例）Sync Collection With=Interval Records, PI

Interval Records

−

PIレコードタイプのレコードのプロパティが格納されている。収集されているレコードのレコードIDは，太字で表示される。

Interval Records

レコードID※2

−

レコードのプロパティが格納されている。

Description

レコードの説明が表示される。このプロパティは変更できない。

Log

リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，レコードをAgent Storeデータベースに記録するかどうかを指定する。この値が「Yes」でかつ，Collection Intervalが0より大きい値であれば，データベースに記録される。

Log(ITSLM)

JP1/SLM - Manager と連携する場合に，JP1/SLM - ManagerからレコードをPFM - Agent for Exchange ServerのStoreデータベースに記録するかどうかについて「Yes」または「No」で表示される。連携しない場合は「No」固定で表示される。このプロパティは変更できない。

Monitoring(ITSLM)

JP1/SLM - Manager と連携する場合に，レコードをJP1/SLM - Managerに送信するかどうかについて，JP1/SLM - Managerでの設定が「Yes」または「No」で表示される。連携しない場合は「No」固定で表示される。このプロパティは変更できない。

Collection Interval

データの収集間隔を指定する。指定できる値は0〜2,147,483,647秒で，1秒単位で指定できる。なお，0と指定した場合は0秒となり，データは収集されない。

Collection Offset

データの収集を開始するオフセット値を指定する。指定できる値は，Collection Intervalで指定した値の範囲内で，0〜32,767秒の1秒単位で指定できる。なお，データ収集の記録時間は，Collection Offsetの値によらないで，Collection Intervalと同様の時間となる。

Over 10 Sec Collection Time

履歴データの収集をリアルタイムレポートの表示処理より優先する場合（履歴収集優先機能が有効な場合）にだけ表示される。

レコードの収集に10秒以上掛かることがあるかどうかが「Yes」または「No」で表示される。

Yes：10秒以上掛かることがある

No：10秒掛からない

このプロパティは変更できない。

Realtime Report Data Collection Mode

履歴データの収集をリアルタイムレポートの表示処理より優先する場合（履歴収集優先機能が有効な場合）にだけ表示される。

リアルタイムレポートの表示モードを指定する。

Reschedule：再スケジュールモードの場合

Temporary Log：一時保存モードの場合

なお，Over 10 Sec Collection Timeの値が「Yes」のレコードには，一時保存モード（Temporary Log）を指定する必要がある。

LOGIF

レコードをデータベースに記録するときの条件を指定する。条件に合ったレコードだけがデータベースに記録される。PFM - Web Consoleの［ログ出力条件式の編集］ダイアログボックスで作成した条件式（文字列）が表示される。

Log Records

−

PLレコードタイプのレコードのプロパティが格納されている。PFM - Agent for Exchange Serverではこのレコードをサポートしていないため使用しない。

Restart Configurations

−

PFMサービス自動再起動の条件を設定する。PFM - ManagerまたはPFM - Baseが08-50以降の場合に設定できる。PFMサービス自動再起動機能については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照のこと。

Restart when Abnormal Status

Status ServerサービスがAction Handlerサービス，Agent Collectorサービス，およびAgent Storeサービスの状態を正常に取得できない場合にサービスを自動再起動するかどうかを設定する。

Restart when Single Service Running

Agent StoreサービスとAgent Collectorサービスのどちらかしか起動していない場合にサービスを自動再起動するかどうかを設定する。

Restart Configurations

Action Handler

Auto Restart

Action Handlerサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Auto Restart - Interval (Minute)

自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を設定する。設定できる値は1〜1,440分で，1分単位で設定できる。

Auto Restart - Repeat Limit

自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を1〜10の整数で設定する。

Scheduled Restart

リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，Action Handlerサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Scheduled Restart - Interval

定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を1〜1,000の整数で設定する。

Scheduled Restart - Interval Unit

定期再起動機能を利用する場合，リスト項目から「Hour」，「Day」，「Week」または「Month」を選択し，再起動間隔の単位を設定する。

Scheduled Restart - Origin - Year

再起動する年を1971〜2035の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Month

再起動する月を1〜12の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Day

再起動する日を1〜31の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Hour

再起動する時間（時）を0〜23の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Minute

再起動する時間（分）を0〜59の整数で指定できる。

Agent Collector

Auto Restart

Agent Collectorサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Auto Restart - Interval (Minute)

自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を設定する。設定できる値は1〜1,440分で，1分単位で設定できる。

Auto Restart - Repeat Limit

自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を1〜10の整数で設定する。

Scheduled Restart

リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，Agent Collectorサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Scheduled Restart - Interval

定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を1〜1,000の整数で設定する。

Scheduled Restart - Interval Unit

定期再起動機能を利用する場合，リスト項目から「Hour」，「Day」，「Week」または「Month」を選択し，再起動間隔の単位を設定する。

Scheduled Restart - Origin - Year

再起動する年を1971〜2035の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Month

再起動する月を1〜12の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Day

再起動する日を1〜31の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Hour

再起動する時間（時）を0〜23の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Minute

再起動する時間（分）を0〜59の整数で指定できる。

Agent Store

Auto Restart

Agent Storeサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Auto Restart - Interval (Minute)

自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を設定する。設定できる値は1〜1,440分で，1分単位で設定できる。

Auto Restart - Repeat Limit

自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を1〜10の整数で設定する。

Scheduled Restart

リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，Agent Storeサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Scheduled Restart - Interval

定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を1〜1,000の整数で設定する。

Scheduled Restart - Interval Unit

定期再起動機能を利用する場合，リスト項目から「Hour」，「Day」，「Week」または「Month」を選択し，再起動間隔の単位を設定する。

Scheduled Restart - Origin - Year

再起動する年を1971〜2035の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Month

再起動する月を1〜12の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Day

再起動する日を1〜31の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Hour

再起動する時間（時）を0〜23の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Minute

再起動する時間（分）を0〜59の整数で指定できる。

ITSLM Connection Configuration

−

連携するJP1/SLM - Managerに関する情報が表示される。

ITSLM Connection Configuration

ITSLM Connection

−

接続先JP1/SLM - Managerに関する情報が表示される。

ITSLM Host

接続しているJP1/SLM - Managerのホスト名が表示される。JP1/SLM - Managerと接続していない場合，本プロパティは表示されない。

ITSLM Port

接続しているJP1/SLM - Managerのポート番号が表示される。JP1/SLM - Managerと接続していない場合，本プロパティは表示されない。

MANAGE ITSLM CONNECTION

−

JP1/SLM - Managerとの接続を停止するかどうかを設定する。

DISCONNECT ITSLM CONNECTION

接続を停止するJP1/SLM - Managerのホスト名をリスト項目から指定する。リスト項目から「(空文字)」を指定した場合は何もしない。JP1/SLM - Managerと接続していない場合，リスト項目には「(空文字)」だけが表示される。

Multiple Manager Configuration

Primary Manager

監視二重化の場合，プライマリーに設定しているマネージャーのホスト名が表示される。このプロパティは変更できない。

Secondary Manager

監視二重化の場合，セカンダリーに設定しているマネージャーのホスト名が表示される。このプロパティは変更できない。

Agent Configuration

User Defined Record DataMaxCount

ユーザーレコードの最大収集レコード数を規定するプロパティが格納されている。

（凡例）

−：該当しない

注※1

PFM - Web Consoleの画面の［エージェント階層］の［プロパティの表示］から表示した場合，First Registration DateプロパティおよびLast Registration Dateプロパティは表示されません。これらのプロパティ値を参照したい場合は，PFM - Web Consoleの画面の［サービス階層］から［プロパティ］を表示してください。

注※2

フォルダ名には，データベースIDを除いたレコードIDが表示されます。各レコードのレコードIDについては，「6.　レコード」を参照してください。

注※3

Sync Collection Withが表示されている場合，Collection IntervalとCollection Offsetは表示されません。

付録F　ファイルおよびフォルダ一覧

ここでは，PFM - Agent for Exchange Serverのファイルおよびフォルダ一覧を記載します。

Performance Managementのインストール先フォルダは次のとおりです。

システムドライブ¥Program Files (x86)¥Hitachi¥jp1pc¥

PFM - Agent for Exchange Serverのファイルおよびフォルダ一覧を次の表に示します。

表F‒1　PFM - Agent for Exchange Serverのファイルおよびフォルダ一覧

フォルダ名

ファイル名

説明

インストール先フォルダ¥agty¥

−

PFM - Agent for Exchange Serverのルートフォルダ

readme.txt

README.TXT（日本語）

version.txt

バージョン情報

インストール先フォルダ¥agty¥agent¥

−

Agent Collectorのルートフォルダ

COSLMMI.DB

JP1/SLM連携設定のデータファイル

COSLMMI.IDX

JP1/SLM連携設定のデータファイルのインデックスファイル

COSLMMI.LCK

JP1/SLM連携設定のデータファイルのロックファイル

jpcagt.ini

Agent Collectorサービス起動情報ファイル

jpcagt.ini.model

Agent Collectorサービス起動情報ファイルのモデルファイル

jpcagty.exe

Agent Collectorサービス実行プログラム

jpcYCollect.exe

Agent Collectorサービスパフォーマンスデータ収集プログラム

exchange.ini

Exchange Server情報設定ファイル

ExchangeRecord.ini

レコードの収集オプション設定ファイル

インストール先フォルダ¥agty¥agent¥log¥

−

Agent Collector内部ログファイル格納フォルダ

インストール先フォルダ¥agty¥lib¥

−

メッセージカタログ格納フォルダ

インストール先フォルダ¥agty¥store¥

−

Agent Storeルートフォルダ

*.DB

パフォーマンスデータファイル

*.IDX

パフォーマンスデータファイルのインデックスファイル

*.LCK

パフォーマンスデータファイルのロックファイル

jpcsto.ini

Agent Storeサービス起動情報ファイル

jpcsto.ini.model

Agent Storeサービス起動情報ファイルのモデルファイル

*.DAT

データモデル定義ファイル

インストール先フォルダ¥agty¥store¥backup¥

−

標準のデータベースバックアップ先フォルダ

インストール先フォルダ¥agty¥store¥dump¥

−

標準のデータベースエクスポート先フォルダ

インストール先フォルダ¥agty¥store¥log¥

−

Agent Store内部ログファイル格納フォルダ

インストール先フォルダ¥setup¥

−

セットアップファイル格納フォルダ

jpcagtyu.Z

PFM - Agentセットアップ用アーカイブファイル(UNIX)

jpcagtyw.EXE

PFM - Agentセットアップ用アーカイブファイル(Windows)

（凡例）

−：該当しない

付録G　バージョンアップ手順とバージョンアップ時の注意事項

PFM - Agent for Exchange Serverを，バージョンアップする方法について説明します。

PFM - Agent for Exchange Serverを，バージョンアップするには，PFM - Agent for Exchange Serverを上書きインストールします。インストールの操作の詳細については，「3.　インストールとセットアップ」を参照してください。

Performance Managementプログラムをバージョンアップする場合の注意事項については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップの章および付録にある，バージョンアップの注意事項について説明している個所を参照してください。

ここでは，PFM - Agent for Exchange Serverをバージョンアップする場合の注意事項を示します。

バージョンアップする際には，古いバージョンのPFM - Agent for Exchange Serverをアンインストールしないでください。アンインストールすると，古いバージョンで作成したパフォーマンスデータなども一緒に削除されてしまうため，新しいバージョンで使用できなくなります。

PFM - Agent for Exchange Serverを上書きインストールすると，次の項目が自動的に更新されます。

Agent StoreサービスのStoreデータベースファイル

iniファイル

バージョンアップでStoreデータベースのデータモデルバージョンが変更される場合，既存のStoreデータベースが自動的にバージョンアップされるため，一時的にStoreデータベースのディスク占有量が2倍になります。バージョンアップインストールする前に，Storeデータベースの格納先のディスクに十分な空き容量があるかどうか確認してください。必要な空き容量は，現在のStoreデータベースの合計サイズを基準に考慮してください。例えば，現在のStoreデータベースの合計サイズが100ギガバイトの場合，バージョンアップインストールに必要なディスクの空き容量は200ギガバイト以上です。Storeデータベースの格納先ディスクを変更している場合は，変更後のディスク容量に対して考慮してください。

09-00以前のPFM - Agentからバージョンアップした場合，格納ファイルの出力形式がバージョンアップ前と同じ形式（WRAP1）で出力されます。

付録H　バージョン互換

PFM - Agentには，製品のバージョンのほかに，データモデルのバージョンがあります。PFM - Agentをバージョンアップしたときに，データモデルもバージョンアップされます。データモデルは，上位互換を保っているため，古いバージョンで定義したレポートの定義やアラームの定義は，新しいバージョンのデータモデルでも使用できます。

PFM - Agent for Exchange Serverのバージョンの対応を次の表に示します。

表H‒1　PFM - Agent for Exchange Serverのバージョン対応表

PFM - Agent for Exchange Server のバージョン

データモデルのバージョン

アラームテーブルのバージョン

07-00

3.0

6.70

07-10

4.0

7.00

08-10

4.0

8.10

08-11

5.0

8.11

09-00

6.0

09.00

09-50

7.0

09.51

10-00

7.0

09.51

11-00

7.0

10.00

12-00

7.0

10.00

PFM - Agent for Exchange Serverの場合，PFM - Web Consoleの画面の[アラーム階層]に，使用中のPerformance Managementシステムにはないバージョンのアラームテーブルが表示されることがあります。Performance Managementシステムで使用しているアラームテーブルのバージョンおよびバージョンの互換性をご確認のうえ，使用してください。

バージョン互換については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，付録に記載されているバージョン互換を参照してください。

付録I　動作ログの出力

Performance Managementの動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動した動作情報の履歴を出力するログ情報です。

例えば，PFMサービスの起動・停止時や，PFM - Managerとの接続状態の変更時に動作ログに出力されます。

動作ログは，PFM - ManagerまたはPFM - Baseが08-10以降の場合に出力できます。動作ログは，CSV形式で出力されるテキストファイルです。定期的に保存して表計算ソフトで加工することで，分析資料として利用できます。

動作ログは，jpccomm.iniの設定によって出力されるようになります。ここでは，PFM - AgentおよびPFM - Baseが出力する動作ログの出力内容と，動作ログを出力するための設定方法について説明します。

付録I.1　動作ログに出力される事象の種別

動作ログに出力される事象の種別およびPFM - AgentおよびPFM - Baseが動作ログを出力する契機を次の表に示します。事象の種別とは，動作ログに出力される事象を分類するための，動作ログ内での識別子です。

表I‒1　動作ログに出力される事象の種別

事象の種別

説明

PFM - AgentおよびPFM - Baseが出力する契機

StartStop

ソフトウェアの起動と終了を示す事象。

PFMサービスの起動・停止

スタンドアロンモードの開始・終了

ExternalService

JP1製品と外部サービスとの通信結果を示す事象。

異常な通信の発生を示す事象。

PFM - Managerとの接続状態の変更

ManagementAction

プログラムの重要なアクションの実行を示す事象。

ほかの監査カテゴリーを契機にアクションが実行されたことを示す事象。

自動アクションの実行

付録I.2　動作ログの保存形式

ここでは，動作ログのファイル保存形式について説明します。

動作ログは規定のファイル（カレント出力ファイル）に出力され，満杯になった動作ログは別のファイル（シフトファイル）として保存されます。動作ログのファイル切り替えの流れは次のとおりです。

動作ログは，カレント出力ファイル「jpcaudit.log」に順次出力されます。

カレント出力ファイルが満杯になると，その動作ログはシフトファイルとして保存されます。

シフトファイル名は，カレント出力ファイル名の末尾に数値を付加した名称です。シフトファイル名は，カレント出力ファイルが満杯になるたびにそれぞれ「ファイル名末尾の数値+1」へ変更されます。つまり，ファイル末尾の数値が大きいほど，古いログファイルとなります。

例

カレント出力ファイル「jpcaudit.log」が満杯になると，その内容はシフトファイル「jpcaudit1.log」へ保管されます。

カレント出力ファイルが再び満杯になると，そのログは「jpcaudit1.log」へ移され，既存のシフトファイル「jpcaudit1.log」は「jpcaudit2.log」へリネームされます。

なお，ログファイル数が保存面数（jpccomm.iniファイルで指定）を超えると，いちばん古いログファイルから削除されます。

カレント出力ファイルが初期化され，新たな動作ログが書き込まれます。

動作ログの出力要否，出力先および保存面数は，jpccomm.iniファイルで設定します。jpccomm.iniファイルの設定方法については，「付録I.4　動作ログを出力するための設定」を参照してください。

付録I.3　動作ログの出力形式

Performance Managementの動作ログには，監査事象に関する情報が出力されます。動作ログは，ホスト（物理ホスト・論理ホスト）ごとに1ファイル出力されます。動作ログの出力先ホストは次のようになります。

サービスを実行した場合：実行元サービスが動作するホストに出力

コマンドを実行した場合：コマンドを実行したホストに出力

動作ログの出力形式，出力先，出力項目について次に説明します。

(1)　出力形式

CALFHM x.x,出力項目1=値1,出力項目2=値2,…,出力項目n=値n

(2)　出力先

インストール先フォルダ¥auditlog¥

動作ログの出力先は，jpccomm.iniファイルで変更できます。jpccomm.iniファイルの設定方法については，「付録I.4　動作ログを出力するための設定」を参照してください。

(3)　出力項目

出力項目には2つの分類があります。

共通出力項目

動作ログを出力するJP1製品が共通して出力する項目です。

固有出力項目

動作ログを出力するJP1製品が任意に出力する項目です。

(a)　共通出力項目

共通出力項目に出力される値と項目の内容を次の表に示します。なお，この表はPFM - Managerが出力する項目や内容も含みます。

表I‒2　動作ログの共通出力項目

項番

出力項目

値

内容

項目名

出力される属性名

1

共通仕様識別子

−

CALFHM

動作ログフォーマットであることを示す識別子

2

共通仕様リビジョン番号

−

x.x

動作ログを管理するためのリビジョン番号

3

通番

seqnum

通し番号

動作ログレコードの通し番号

4

メッセージID

msgid

KAVExxxxx-x

製品のメッセージID

5

日付・時刻

date

YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD※

動作ログの出力日時およびタイムゾーン

6

発生プログラム名

progid

JP1PFM

事象が発生したプログラムのプログラム名

7

発生コンポーネント名

compid

サービスID

事象が発生したコンポーネント名

8

発生プロセスID

pid

プロセスID

事象が発生したプロセスのプロセスID

9

発生場所

ocp:host

ホスト名

IPアドレス

事象が発生した場所

10

事象の種別

ctgry

StartStop

Authentication

ConfigurationAccess

ExternalService

AnomalyEvent

ManagementAction

動作ログに出力される事象を分類するためのカテゴリー名

11

事象の結果

result

Success（成功）

Failure（失敗）

Occurrence（発生）

事象の結果

12

サブジェクト識別情報

subj:pid

プロセスID

次のどれかの情報

ユーザー操作により動作するプロセスID

事象を発生させたプロセスID

事象を発生させたユーザー名

ユーザーに1：1で対応づけられた識別情報

subj:uid

アカウント識別子（PFMユーザー/JP1ユーザー）

subj:euid

実効ユーザーID（OSユーザー）

（凡例）

−：なし。

注※

Tは日付と時刻の区切りです。

ZDはタイムゾーン指定子です。次のどれかが出力されます。

+hh:mm：UTCからhh:mmだけ進んでいることを示す。

-hh:mm：UTCからhh:mmだけ遅れていることを示す。

z：UTCと同じであることを示す。

(b)　固有出力項目

固有出力項目に出力される値と項目の内容を次の表に示します。なお，この表はPFM - Managerが出力する項目や内容も含みます。

表I‒3　動作ログの固有出力項目

項番

出力項目

値

内容

項目名

出力される属性名

1

オブジェクト情報

obj

PFM - AgentのサービスID

追加，削除，更新されたユーザー名（PFMユーザー）

操作の対象

obj:table

アラームテーブル名

obj:alarm

アラーム名

2

動作情報

op

Start（起動）

Stop（停止）

Add（追加）

Update（更新）

Delete（削除）

Change Password（パスワード変更）

Activate（有効化）

Inactivate（無効化）

Bind（バインド）

Unbind（アンバインド）

事象を発生させた動作情報

3

権限情報

auth

管理者ユーザー

Management

一般ユーザー

Ordinary

Windows

Administrator

UNIX

SuperUser

操作したユーザーの権限情報

auth:mode

PFM認証モード

pfm

JP1認証モード

jp1

OSユーザー

os

操作したユーザーの認証モード

4

出力元の場所

outp:host

PFM - Managerのホスト名

動作ログの出力元のホスト

5

指示元の場所

subjp:host

ログイン元ホスト名

実行ホスト名（jpctool alarmコマンド実行時だけ）

操作の指示元のホスト

6

自由記述

msg

メッセージ

アラーム発生時，および自動アクションの実行時に出力されるメッセージ

固有出力項目は，出力契機ごとに出力項目の有無や内容が異なります。出力契機ごとに，メッセージIDと固有出力項目の内容を次に説明します。

PFMサービスの起動・停止（StartStop）

出力ホスト：該当するサービスが動作しているホスト

出力コンポーネント：起動・停止を実行する各サービス

項目名

属性名

値

メッセージID

msgid

起動：KAVE03000-I

停止：KAVE03001-I

動作情報

op

起動：Start

停止：Stop

スタンドアロンモードの開始・終了（StartStop）

出力ホスト：PFM - Agentホスト

出力コンポーネント：Agent Collectorサービス，Agent Storeサービス

項目名

属性名

値

メッセージID

msgid

スタンドアロンモードを開始：KAVE03002-I

スタンドアロンモードを終了：KAVE03003-I

注1

固有出力項目は出力されない。

注2

PFM - Agentの各サービスは，起動時にPFM - Managerホストに接続し，ノード情報の登録，最新のアラーム定義情報の取得などを行う。PFM - Managerホストに接続できない場合，稼働情報の収集など一部の機能だけが有効な状態（スタンドアロンモード）で起動する。その際，スタンドアロンモードで起動することを示すため，KAVE03002-Iが出力される。その後，一定期間ごとにPFM - Managerへの再接続を試み，ノード情報の登録，定義情報の取得などに成功すると，スタンドアロンモードから回復し，KAVE03003-Iが出力される。この動作ログによって，KAVE03002-IとKAVE03003-Iが出力されている間は，PFM - Agentが不完全な状態で起動していることを知ることができる。

PFM - Managerとの接続状態の変更（ExternalService）

出力ホスト：PFM - Agentホスト

出力コンポーネント：Agent Collectorサービス，Agent Storeサービス

項目名

属性名

値

メッセージID

msgid

PFM - Managerへのイベントの送信に失敗（キューイングを開始）：KAVE03300-I

PFM - Managerへのイベントの再送が完了：KAVE03301-I

注1

固有出力項目は出力されない。

注2

Agent Storeサービスは，PFM - Managerへのイベント送信に失敗すると，イベントのキューイングを開始し，以降はイベントごとに最大3件がキューにためられる。KAVE03300-Iは，イベント送信に失敗し，キューイングを開始した時点で出力される。PFM - Managerとの接続が回復したあと，キューイングされたイベントの送信が完了した時点で，KAVE03301-Iが出力される。この動作ログによって，KAVE03300-IとKAVE03301-Iが出力されている間は，PFM - Managerへのイベント送信がリアルタイムでできていなかった期間と知ることができる。

注3

Agent Collectorサービスは，通常，Agent Storeサービスを経由してPFM - Managerにイベントを送信する。何らかの理由でAgent Storeサービスが停止している場合だけ，直接PFM - Managerにイベントを送信するが，失敗した場合にKAVE03300-Iが出力される。この場合，キューイングを開始しないため，KAVE03301-Iは出力されない。この動作ログによって，PFM - Managerに送信されなかったイベントがあることを知ることができる。

自動アクションの実行（ManagementAction）

出力ホスト：アクションを実行したホスト

出力コンポーネント：Action Handlerサービス

項目名

属性名

値

メッセージID

msgid

コマンド実行プロセス生成に成功：KAVE03500-I

コマンド実行プロセス生成に失敗：KAVE03501-W

E-mail送信に成功：KAVE03502-I

E-mail送信に失敗：KAVE03503-W

自由記述

msg

コマンド実行：cmd=実行したコマンドライン

E-mail送信：mailto=送信先メールアドレス

注

コマンド実行プロセスの生成に成功した時点でKAVE03500-Iが出力される。その後，コマンドが実行できたかどうかのログ，および実行結果のログは，動作ログには出力されない。

(4)　出力例

動作ログの出力例を次に示します。

CALFHM 1.0, seqnum=1, msgid=KAVE03000-I, date=2007-01-18T22:46:49.682+09:00,
progid=JP1PFM, compid=YA1host01, pid=2076,
ocp:host=host01, ctgry=StartStop, result=Occurrence,
subj:pid=2076,op=Start

付録I.4　動作ログを出力するための設定

動作ログを出力するための設定は，jpccomm.iniファイルで定義します。設定しない場合，動作ログは出力されません。動作ログを出力するための設定内容とその手順について次に示します。

(1)　設定手順

動作ログを出力するための設定手順を次に示します。

ホスト上の全PFMサービスを停止させる。

テキストエディターなどで，jpccomm.iniファイルを編集する。

jpccomm.iniファイルを保存して閉じる。

(2)　jpccomm.iniファイルの詳細

jpccomm.iniファイルの詳細について説明します。

(a)　格納先フォルダ

インストール先フォルダ

(b)　形式

jpccomm.iniファイルには，次の内容を定義します。

動作ログの出力の有無

動作ログの出力先

動作ログの保存面数

動作ログのファイルサイズ

指定形式は次のとおりです。

"項目名"=値

設定項目を次の表に示します。

表I‒4　jpccomm.iniファイルで設定する項目および初期値

項番

項目

説明

1

［Action Log Section］

セクション名です。変更はできません。

2

Action Log Mode

動作ログを出力するかどうかを指定します。この項目の設定は省略できません。

初期値

0（出力しない）

指定できる値

0（出力しない），1（出力する）

これ以外の値を指定すると，エラーメッセージが出力され，動作ログは出力されません。

3

Action Log Dir

動作ログの出力先を指定します。

論理ホスト環境の場合は共有ディスク上のディレクトリを指定します。共有ディスク上にないディレクトリを指定した場合，論理ホストを構成する各物理ホストへ動作ログが出力されます。

なお，制限長を超えるパスを設定した場合や，ディレクトリへのアクセスが失敗した場合は，共通ログにエラーメッセージが出力され，動作ログは出力されません。

初期値

省略

省略した場合に適用される値（デフォルト値）

・Windowsの場合

　インストール先フォルダ¥auditlog¥

・Windowsの場合（論理ホスト運用の場合）

　環境ディレクトリ※¥jp1pc¥auditlog¥

・Unixの場合

　/opt/jp1pc/auditlog/

・Unixの場合（論理ホスト運用の場合）

　環境ディレクトリ※/jp1pc/auditlog/

注※

環境ディレクトリは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

指定できる範囲

1〜185バイトの文字列

4

Action Log Num

ログファイルの総数の上限（保存面数）を指定します。カレント出力ファイルとシフトファイルの合計を指定してください。

初期値

省略

省略した場合に適用される値（デフォルト値）

5

指定できる範囲

2〜10の整数

数値以外の文字列を指定した場合，エラーメッセージが出力され，デフォルト値である5が設定されます。

範囲外の数値を指定した場合，エラーメッセージを出力し，指定値に最も近い2〜10の整数値が設定されます。

5

Action Log Size

ログファイルのサイズをキロバイト単位で指定します。

初期値

省略

省略した場合に適用される値（デフォルト値）

2048

指定できる範囲

512〜2096128の整数

数値以外の文字列を指定した場合，エラーメッセージが出力され，デフォルト値である2048が設定されます。

範囲外の数値を指定した場合，エラーメッセージが出力され，指定値に最も近い512〜2096128の整数値が設定されます。

付録J　JP1/SLMとの連携

PFM - Agent for Exchange Serverは，JP1/SLMと連携することによって，監視を強化できます。

PFM - Agent for Exchange Serverは，JP1/SLM上での監視を実現するために，JP1/SLM用のデフォルト監視項目をPFM - Managerに提供します。

複数インスタンスレコードの場合，キーに指定した値と一致したレコードを収集します。収集対象とするキーについては，各レコードの収集結果を確認してください。

表J‒1　PFM - Agent for Exchange ServerがPFM - Managerに提供するデフォルト監視項目

JP1/SLMでの表示名

説明

レコード

（レコードID）

キー

（PFM - Manager名）

フィールド名

% Total Processor Time

プロセッサー時間の全割合。

System Parameters

（PI_SYSP）

−

PER_TOTAL_PROCESSOR_TIME

% Total User Time

ユーザー時間の全割合。

System Parameters

（PI_SYSP）

−

PER_TOTAL_USER_TIME

% Total Privileged Time

特権時間の全割合。

System Parameters

（PI_SYSP）

−

PER_TOTAL_PRIVILEGED_TIME

Processor Queue Length

プロセッサーキュー長。

System Parameters

（PI_SYSP）

−

PROCESSOR_QUEUE_LENGTH

Available Bytes

プロセスの実行のための有効な物理メモリーのバイト数。

Memory Parameters

（PI_MP）

−

AVAILABLE_BYTES

Private Send Queue Size

メールボックスストアの送信キューにあるメッセージの数。

Message Queues

（PI_MQ）

−

EXCH_IS_PVT_SEND_QUEUE_SIZE

Public Send Queue Size

パブリックストアの送信キューにあるメッセージの数。

Message Queues

（PI_MQ）

−

EXCH_IS_PUB_SEND_QUEUE_SIZE

Database Cache % Hits

ファイル操作なしにデータベースキャッシュによって達成されたデータベースファイルページ要求の比率。

Performance Counters

（PI）

−

DATABASE_CACHE_PER_HITS

Active Mailbox Queue Length

アクティブなメールボックス キュー内のアイテム数。

MTA queue Activity

（PI_MTQA）

−

EXCH_MTA_ACTIVE_DELV_QUE_LEN

Retry Mailbox Queue Length

再試行メールボックス キュー内の再試行中のアイテム数。

MTA queue Activity

（PI_MTQA）

−

EXCH_MTA_RETRY_DELV_QUE_LEN

（凡例）

−：なし

デフォルト監視項目をPFM - Managerに提供するためには，セットアップファイルをコピーして，セットアップコマンドを実行する必要があります。詳細は，「3.4.2　PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleへのPFM - Agent for Exchange Serverの登録」を参照してください。

付録K　各バージョンの変更内容

各バージョンのマニュアルの変更内容を示します。

付録K.1　12-00の変更内容

次のOSをサポートするOSから削除した。

PFM - ManagerおよびPFM - Web Console

Windows Server 2008 R2

AIX V6.1

AIX V6.2

AIX V7.2

PFM - Base

Windows Server 2008 R2

AIX V6.1

Solaris 10 (SPARC)

PFM - Agent for Exchange Server

Windows Server 2008 R2

監視対象プログラムからExchange Server 2007を削除した。

次のOSをサポートした。

Windows Server 2016

Exchange Server 2010 SP3およびExchange Server 2016に対応した。

共通メッセージログの説明を変更した。

付録K.2　11-00の変更内容

次のOSをサポートするOSから削除した。

PFM - ManagerおよびPFM - Web Console

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008（R2以外）

AIX 6 (32bit)

AIX 7 (32bit)

HP-UX 11i V3 (IPF)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (x86)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (x86)

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 (32-bit x86)

Solaris 10

PFM - Base

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008（R2以外）

PFM - Agent for Exchange Server

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008（R2以外）

次のOSをサポートした。

PFM - ManagerおよびPFM - Web Console

CentOS 6.1 (x64)以降

CentOS 7.1以降

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 7.1以降

Oracle Linux(R) Operating System 6.1 (x64)以降

Oracle Linux(R) Operating System 7.1以降

SUSE Linux(R) Enterprise Server 12

PFM - Agent for Exchange Server

Windows Server 2012 R2

次のプロパティを追加した。

Agent Storeサービスのプロパティ

Multiple Manager Configuration

Agent Collectorサービスのプロパティ

Multiple Manager Configuration

Over 10 Sec Collection Time

Realtime Report Data Collection Mode

Exchange Server 2013 SP1に対応した。

製品の名称を，JP1/ITSLMからJP1/SLMに変更した。

ネットワーク管理製品（NNM）との連携を廃止した。

ODBC準拠のアプリケーションプログラムを廃止した。

付録K.3　10-00-02の変更内容

Exchange Server 2013に対応した。

Windows Server 2012に対応した。

付録K.4　10-00の変更内容

次のデフォルト監視項目をPFM - Managerに提供することで，JP1/ITSLMと連携できるようにした。

PER_TOTAL_PROCESSOR_TIME

PER_TOTAL_USER_TIME

PER_TOTAL_PRIVILEGED_TIME

PROCESSOR_QUEUE_LENGTH

AVAILABLE_BYTES

EXCH_IS_PVT_SEND_QUEUE_SIZE

EXCH_IS_PUB_SEND_QUEUE_SIZE

DATABASE_CACHE_PER_HITS

EXCH_MTA_ACTIVE_DELV_QUE_LEN

EXCH_MTA_RETRY_DELV_QUE_LEN

Exchange Server 2010 SP2に対応した。

付録K.5　09-50の変更内容

Exchange Server 2010 SP1に対応した。

Windows Server 2008 R2 SP1に対応した。

Exchange Serverの構成情報を通知するメッセージを追加した。

次のメッセージにレコード情報を追加した。

KAVF26400-I

KAVF26401-E

KAVF26402-I

KAVF26403-E

KAVF26404-I

KAVF26405-E

KAVF26406-I

KAVF26407-E

KAVF26408-I

KAVF26409-E

KAVF26410-I

KAVF26411-E

次のメッセージの種類を変更した。

KAVF26007-I

エージェントのログ履歴を2から16へ変更した。

データモデルバージョンを，6.0から7.0に変更した。

アラームテーブルバージョンを，9.00から9.50に変更した。

Exchange Server のメッセージトラッキングログから情報を収集する処理について，ログのデータフィールドに「,（コンマ）」が存在する場合，またはログが2行で1,024バイトを超える場合にアプリケーションエラーを起こす可能性があるため，処理を変更した。

レコードPI_ACL，PI_MP，PI_MQ，PI_MQM，PI，PD_PP，PD の，パフォーマンスカウンタ情報を保存する処理について，桁落ちが発生する可能性があるため，処理を変更した。

次のフィールドについて，レポートの表示で小数を表示するように変更した。ただし，フィールドの値が0の場合には，小数を表示しない。

PI_ACLレコードのActive User Count

PI_ACLレコードのUser Count

PI_MPレコードのAvailable Bytes

PI_MPレコードのCommitted Bytes

PI_MPレコードのCommit Limit

PI_MPレコードのPooled Non Paged Bytes

PI_MQレコードのPrivate Send Queue Size

PI_MQレコードのPublic Send Queue Size

PI_MQMレコードのPrivate Send Queue Size

PI_MQMレコードのPublic Send Queue Size

PIレコードのExchIS RPC Ops/sec Count

PIレコードのExchDS Pending Replication Sync

PIレコードのExchIS Conn Count

PIレコードのExchIS Pvt Messages Submitted

PIレコードのExchIS Pvt Receive Queue Size

PIレコードのExchIS Pub Messages Submitted

PIレコードのExchIS Pub Receive Queue Size

PD_PPレコードのPage File Bytes

PD_PPレコードのVirtual Kbytes

PD_PPレコードのWorking Set

PDレコードのPackets Outbound Errors

PDレコードのPackets Received Errors

付録K.6　09-00-03の変更内容

Exchange Server 2007 SP2およびSP3に対応した。

メモリリーク対応をした。

付録K.7　09-00-02の変更内容

Exchange Server 2010に対応した。

Windows Server 2008 R2に対応した。

付録K.8　09-00-01の変更内容

内部バッファを修正した。

付録K.9　09-00の変更内容

PFM - Agent for Exchange Serverの適用OSを次のように変更した。

プログラム名

変更内容

PFM - Agent for Exchange Server

Windows Server 2008を追加した。

「ソリューションセット」の名称を「監視テンプレート」に変更した。

JP1/IMとの連携機能を強化した。これに伴い，Agent Collectorサービスのプロパティ一覧に次のフォルダを追加した。また，次のプロパティを追加した。

JP1 Event Configurations

サービス名

フォルダ名

プロパティ

Agent Collector

JP1 Event Configurations

各サービス

JP1 Event Send Host

Monitoring Console Host

Monitoring Console Port

JP1 Event Configurations

Alarm

JP1 Event Mode

08-51以前のコマンドと互換性を持つ新形式のコマンドが追加されたことに伴い，09-00以降のコマンドを次のように表記した。

09-00以降のコマンド（08-51以前のコマンド）

アラームの監視テンプレートのバージョンを8.11から09.00に変更した。

監視テンプレートに次のアラームテーブルを追加した。

PFM Exchange Template Alarms [CLA] 09.00
PFM Exchange Template Alarms [HUB] 09.00
PFM Exchange Template Alarms [MAL] 09.00
PFM Exchange Template Alarms [UFM] 09.00
PFM Exchange Template Alarms [EDG] 09.00

また，次のアラームを追加した。

Disk Reads/sec
Disk Writes/sec
Pooled Non Page Bytes
Retry Mailbox Q-Len
Active Mailbox Q-Len
SMTP Sent Msgs/sec
SMTP Rcvd Msgs/sec
Avg Receive Byte/Msg
MTA Work Q-Len
Msgs Delivered/sec
Msgs Sent/sec
Msg Rec Del/min MPTS
RPC Slow Packets
RPC Avg Latency
RPc Ops/sec
RPC Req
OWA Req/sec
OWA Avg Response Tm

データモデルのバージョンを5.0から6.0に変更した。

付録L　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録L.1　関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1/Performance Management関連

JP1 Version 12 パフォーマンス管理 基本ガイド（3021-3-D75）

JP1 Version 12 JP1/Performance Management 設計・構築ガイド（3021-3-D76）

JP1 Version 12 JP1/Performance Management 運用ガイド（3021-3-D77）

JP1 Version 12 JP1/Performance Management リファレンス（3021-3-D78）

JP1関連

JP1 Version 10 JP1/NETM/DM 運用ガイド1(Windows(R)用)（3021-3-177）

JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド（3020-3-L01）

付録L.2　このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，日立製品およびその他の製品の名称を省略して表記しています。製品の正式名称と，このマニュアルでの表記を次に示します。

このマニュアルでの表記

正式名称

AIX

AIX V7.1

AIX V7.2

HP-UX

HP-UX 11i V3 (IPF)

IPF

Itanium(R) Processor Family

JP1/IM

JP1/IM - Manager

JP1/Integrated Management - Manager

JP1/IM - View

JP1/Integrated Management - View

JP1/NETM/DM

JP1/NETM/DM Client

JP1/NETM/DM Manager

JP1/NETM/DM SubManager

JP1/SLM

JP1/SLM - Manager

JP1/Service Level Management - Manager

JP1/SLM - UR

JP1/Service Level Management - User Response

Linux

CentOS

CentOS 6 (x64)

CentOS 6.1 (x64)以降

CentOS 7

CentOS 7.1以降

Linux 6 (x64)

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6.1 (64-bit x86_64)以降

Linux 7

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 7.1以降

Oracle Linux

Oracle Linux 6 (x64)

Oracle Linux(R) Operating System 6.1 (x64)以降

Oracle Linux 7

Oracle Linux(R) Operating System 7.1以降

SUSE Linux

SUSE Linux 12

SUSE Linux(R) Enterprise Server 12

NNM

HP NNM

HP Network Node Manager Software バージョン6以前

HP Network Node Manager Starter Edition Software バージョン7.5以前

JP1/Cm2/NNM

JP1/Cm2/Network Node Manager バージョン7以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 250 バージョン8以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition Enterprise バージョン8以前

Performance Management

JP1/Performance Management

PFM - Agent

PFM - Agent for JP1/AJS

PFM - Agent for JP1/AJS3

JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS3

PFM - Agent for Cosminexus

JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server

PFM - Agent for DB2

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM DB2

PFM - Agent for Domino

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Domino

PFM - Agent for Enterprise Applications

JP1/Performance Management - Agent Option for Enterprise Applications

PFM - Agent for Exchange Server

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Server

PFM - Agent for HiRDB

JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB

PFM - Agent for WebSphere MQ

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere MQ

PFM - Agent for IIS

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Server

PFM - Agent for Microsoft SQL Server

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server

PFM - Agent for OpenTP1

JP1/Performance Management - Agent Option for OpenTP1

PFM - Agent for Oracle

JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle

PFM - Agent for Platform

PFM - Agent for Platform（UNIX）

JP1/Performance Management - Agent Option for Platform（UNIX用）

PFM - Agent for Platform（Windows）

JP1/Performance Management - Agent Option for Platform（Windows用）

PFM - Agent for Service Response

JP1/Performance Management - Agent Option for Service Response

PFM - Agent for WebLogic Server

JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle(R) WebLogic Server

PFM - Agent for WebSphere Application Server

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere Application Server

PFM - Base

JP1/Performance Management - Base

PFM - Manager

JP1/Performance Management - Manager

PFM - RM

PFM - RM for Microsoft SQL Server

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Microsoft(R) SQL Server

PFM - RM for Oracle

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Oracle

PFM - RM for Platform

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform

PFM - Web Console

JP1/Performance Management - Web Console

Solaris

Solaris 11

Solaris 11 (SPARC)

PFM - Manager，PFM - Base，PFM - Agent，PFM - Web ConsoleおよびPFM - RMを総称して，Performance Managementと表記することがあります。

HP-UX，Solaris，AIXおよびLinuxを総称して，UNIXと表記することがあります。

付録L.3　このマニュアルで使用する英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

このマニュアルでの表記

正式名称

CPU

Central Processing Unit

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

DNS

Domain Name System

FQDN

Fully Qualified Domain Name

HA

High Availability

HTML

Hyper Text Markup Language

HTTP

Hyper Text Transfer Protocol

IP

Internet Protocol

LAN

Local Area Network

NAT

Network Address Translation

ODBC

Open Database Connectivity

OS

Operating System

SCSI

Small Computer System Interface

SNMP

Simple Network Management Protocol

SSL

Secure Socket Layer

TCP

Transmission Control Protocol

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

UAC

User Account Control

Web

World Wide Web

付録L.4　このマニュアルでのプロダクト名，サービスIDおよびサービスキーの表記

Performance Management 09-00以降では，プロダクト名表示機能を有効にすることで，サービスIDおよびサービスキーをプロダクト名で表示できます。

識別子

プロダクト名表示機能

無効

有効

サービスID

YS1ホスト名

ホスト名<Exchange>(Store)

YA1ホスト名

ホスト名<Exchange>

サービスキー

agty

Exchange

このマニュアルでは，プロダクト名表示機能を有効としたときの形式で表記しています。

なお，プロダクト名表示機能を有効にできるのは，次の条件を同時に満たす場合です。

PFM - Agentの同一装置内の前提プログラム（PFM - ManagerまたはPFM - Base）のバージョンが09-00以降

PFM - Web Consoleおよび接続先のPFM - Managerのバージョンが09-00以降

付録L.5　Performance Managementインストール先フォルダの表記

このマニュアルでは，Windows版Performance Managementのインストール先フォルダを，インストール先フォルダと表記しています。

PFM - Web Console以外のPerformance Managementのプログラムのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files(x86)¥Hitachi¥jp1pc¥

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files(x86)¥Hitachi¥jp1pcWebCon¥

UNIX版Performance Managementのデフォルトのインストール先ディレクトリは，次のとおりです。

PFM - Web Console以外のPerformance Managementのプログラムのインストール先ディレクトリ

/opt/jp1pc/

PFM - Web Consoleのインストール先ディレクトリ

/opt/jp1pcwebcon/

付録L.6　KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

付録M　用語解説

（英字）

Action Handler

PFM - ManagerまたはPFM - Baseのサービスの1つです。アクションを実行するサービスのことです。

Agent Collector

PFM - Agentのサービスの1つです。パフォーマンスデータを収集したり，アラームに設定されたしきい値で，パフォーマンスデータを評価したりするサービスのことです。

Agent Store

PFM - Agentのサービスの1つです。パフォーマンスデータを格納するサービスのことです。Agent Storeサービスは，パフォーマンスデータの記録のためにデータベースを使用します。各PFM - Agentに対応して，各Agent Storeサービスがあります。

Correlator

PFM - Managerのサービスの1つです。サービス間のイベント配信を制御するサービスのことです。アラームの状態を評価して，しきい値を超過するとアラームイベントおよびエージェントイベントを，Trap GeneratorサービスおよびPFM - Web Consoleに送信します。

JP1/SLM

業務システムをサービス利用者が体感している性能などの視点で監視し，サービスレベルの維持を支援する製品です。

JP1/SLMと連携することで，稼働状況の監視を強化できます。

Master Manager

PFM - Managerのサービスの1つです。PFM - Managerのメインサービスのことです。

Master Store

PFM - Managerのサービスの1つです。各PFM - Agentから発行されたアラームイベントを管理するサービスのことです。Master Storeサービスはイベントデータの保持のためにデータベースを使用します。

Name Server

PFM - Managerのサービスの1つです。システム内のサービス構成情報を管理するサービスのことです。

ODBCキーフィールド

PFM - ManagerまたはPFM - Baseで，Storeデータベースに格納されているレコードのデータを利用する場合に必要な主キーです。ODBCキーフィールドには，各レコード共通のものと各レコード固有のものとがあります。

PDレコードタイプ

→「Product Detailレコードタイプ」を参照してください。

Performance Management

システムのパフォーマンスに関する問題を監視および分析するために必要なソフトウェア群の総称です。Performance Managementは，次の4つのプログラムプロダクトで構成されます。

PFM - Manager

PFM - Web Console

PFM - Base

PFM - Agent

PFM - Agent

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの1つです。PFM - Agentは，システム監視機能に相当し，監視対象となるアプリケーション，データベース，OSによって，各種のPFM - Agentがあります。PFM - Agentには，次の機能があります。

監視対象のパフォーマンスの監視

監視対象のデータの収集および記録

PFM - Base

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの1つです。Performance Managementの稼働監視をするための基盤機能を提供します。PFM - Agentを動作させるための前提製品です。

各種コマンドなどの管理ツール

Performance Managementと他システムとの連携に必要となる共通機能

PFM - Manager

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの1つです。PFM - Managerは，マネージャー機能に相当し，次の機能があります。

Performance Managementのプログラムプロダクトの管理

イベントの管理

PFM - Manager名

PFM - Managerで，SQLを使用してStoreデータベースに格納されているフィールドのデータを利用する場合，SQL文で記述するフィールド名のことです。

PFM - View名

PFM - Web ConsoleのGUIで表示されるフィールド名のことです。

PFM - Web Console

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの1つです。ブラウザでPerformance Managementシステムを一元的に監視するためWebアプリケーションサーバの機能を提供します。PFM - Web Consoleには，次の機能があります。

GUIの表示

統合監視および管理機能

レポートの定義およびアラームの定義

PIレコードタイプ

→「Product Intervalレコードタイプ」を参照してください。

PLレコードタイプ

→「Product Logレコードタイプ」を参照してください。

Product Detailレコードタイプ

現在起動しているプロセスの詳細情報など，ある時点でのシステムの状態を示すパフォーマンスデータが格納されるレコードタイプのことです。PDレコードタイプは，次のような，ある時点でのシステムの状態を知りたい場合に使用します。

システムの稼働状況

現在使用しているファイルシステム容量

Product Intervalレコードタイプ

1分ごとのプロセス数など，ある一定の時間（インターバル）ごとのパフォーマンスデータが格納されるレコードタイプのことです。PIレコードタイプは，次のような，時間の経過に伴うシステムの状態の変化や傾向を分析したい場合に使用します。

一定時間内に発生したシステムコール数の推移

使用しているファイルシステム容量の推移

Product Logレコードタイプ

UNIX上で実行されているアプリケーションまたはデータベースのログ情報が格納されるレコードタイプのことです。

Storeデータベース

Agent Collectorサービスが収集したパフォーマンスデータが格納されるデータベースのことです。

Trap Generator

PFM - Managerのサービスの1つです。SNMPトラップを発行するサービスのことです。

（ア行）

アクション

監視するデータがしきい値に達した場合に，Performance Managementによって自動的に実行される動作のことです。次の動作があります。

Eメールの送信

コマンドの実行

SNMPトラップの発行

JP1イベントの発行

アラーム

監視するデータがしきい値に達した場合のアクションやイベントメッセージを定義した情報のことです。

アラームテーブル

次の情報を定義した1つ以上のアラームをまとめたテーブルです。

監視するオブジェクト（Process，TCP，WebServiceなど）

監視する情報（CPU使用率，1秒ごとの受信バイト数など）

監視する条件（しきい値）

インスタンス

このマニュアルでは，インスタンスという用語を次のように使用しています。

レコードの記録形式を示す場合

1行で記録されるレコードを「単数インスタンスレコード」，複数行で記録されるレコードを「複数インスタンスレコード」，レコード中の各行を「インスタンス」と呼びます。

PFM - Agentの起動方式を示す場合

同一ホスト上の監視対象を1つのエージェントで監視する方式のエージェントを「シングルインスタンスエージェント」と呼びます。これに対して監視対象がマルチインスタンスをサポートする場合，監視対象のインスタンスごとにエージェントで監視する方式のエージェントを「マルチインスタンスエージェント」と呼びます。マルチインスタンスエージェントの各エージェントを「インスタンス」と呼びます。

エージェント

パフォーマンスデータを収集するPFM - Agentのサービスのことです。

（カ行）

監視テンプレート

PFM - Agentに用意されている，定義済みのアラームとレポートのことです。監視テンプレートを使用することで，複雑な定義をしなくてもPFM - Agentの運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。

管理ツール

サービスの状態の確認やパフォーマンスデータを操作するために使用する各種のコマンドまたはGUI上の機能のことです。次のことができます。

サービスの構成および状態の表示

パフォーマンスデータの退避および回復

パフォーマンスデータのテキストファイルへのエクスポート

パフォーマンスデータの消去

（サ行）

サービスID

Performance Managementプログラムのサービスに付加された，一意のIDのことです。コマンドを使用してPerformance Managementのシステム構成を確認する場合，または個々のエージェントのパフォーマンスデータをバックアップする場合などは，Performance ManagementプログラムのサービスIDを指定してコマンドを実行します。サービスIDは，次の4つから構成されます。

プロダクトID

機能ID

インスタンス番号

デバイスID

収集データ追加ユーティリティ

ユーザーレコードに格納されるパフォーマンスデータを設定するための機能のことです。収集データ追加ユーティリティは，Windowsの［スタート］メニューから実行します。

スタンドアロンモード

PFM - Agent単独で起動している状態のことです。PFM - ManagerのMaster ManagerサービスおよびName Serverサービスが，障害などのため起動できない状態でも，PFM - Agentだけを起動して，パフォーマンスデータを収集できます。

ステータス管理機能

PFM - ManagerおよびPFM - Agent上で動作するすべてのサービスの状態を管理する機能です。ステータス管理機能を用いると，システム管理者は各ホストでのサービスの起動や停止などの状態を正しく把握できるため，障害復旧のための適切な対処を迅速に行うことができます。

（タ行）

単数インスタンスレコード

1行で記録されるレコードです。このレコードは，固有のODBCキーフィールドを持ちません。

→「インスタンス」を参照してください。

データベースID

PFM - Agentの各レコードに付けられた，レコードが格納されるデータベースを示すIDです。データベースIDは，そのデータベースに格納されるレコードの種類を示しています。データベースIDを次に示します。

PI：PIレコードタイプのレコードのデータベースであることを示します。

PD：PDレコードタイプのレコードのデータベースであることを示します。

データモデル

各PFM - Agentが持つレコードおよびフィールドの総称のことです。データモデルは，バージョンで管理されています。

ドリルダウンレポート

レポートまたはレポートのフィールドに関連づけられたレポートです。あるレポートの詳細情報や関連情報を表示したい場合に使用します。

（ハ行）

バインド

アラームをエージェントと関連づけることです。バインドすると，エージェントによって収集されているパフォーマンスデータが，アラームで定義したしきい値に達した場合，ユーザーに通知できるようになります。

パフォーマンスデータ

監視対象システムから収集したリソースの稼働状況データのことです。

フィールド

レコードに含まれる個々の稼働情報です。Performance Managementでの監視項目に該当します。例えば，System Overview(PI)レコードの場合は，CPU %やPage Faults/secなどがフィールドに相当します。

複数インスタンスレコード

複数行で記録されるレコードです。このレコードは，固有のODBCキーフィールドを持っています。

→「インスタンス」を参照してください。

物理ホスト

クラスタシステムを構成する各サーバに固有な環境のことです。物理ホストの環境は，フェールオーバー時にもほかのサーバに引き継がれません。

プロダクトID

該当するPerformance Managementプログラムのサービスが，Performance Managementのどのプログラムプロダクトのものかを示す1バイトの識別子のことです。サービスIDの一部です。

（ヤ行）

ユーザーレコード

デフォルトでは用意されていないパフォーマンスデータを収集し，特定のレコードに格納するように，ユーザーが設定したレコードです。ユーザーレコードを設定すると，収集したパフォーマンスデータをPFM - Web Consoleから監視できます。ユーザーレコードには，次の種類があります。

Application Summary（PD_APP）

Generic Data Detail（PD_GEND）レコード

Generic Data Interval（PI_GENI）レコード

Event Log（PD_ELOG）レコード

User Data Detail（PD_UPD）

User Data Detail - Extended（PD_UPDB）

User Data Interval（PI_UPI）

User Data Interval - Extended（PI_UPIB）

Workgroup Summary（PI_WGRP）レコード

（ラ行）

ライフタイム

各レコードに収集されるパフォーマンスデータの一貫性が保証される期間のことです。

リアルタイムレポート

監視対象の現在の状況を示すレポートです。

履歴レポート

監視対象の最近から現在までの状況を示すレポートです。

レコード

目的ごとに分類された稼働情報の集まりです。例えば，SystemOverview(PI)レコードは，CPU使用率や物理メモリー領域の未使用サイズなど，システムの概要を把握するための稼働情報の集まりです。監視エージェントは，レコードの単位で稼働情報を収集します。収集できるレコードは，エージェントプログラムによって異なります。

レポート

PFM - Agentが収集したパフォーマンスデータをグラフィカルに表示する際の情報を定義したものです。主に，次の情報を定義します。

レポートに表示させるレコード

パフォーマンスデータの表示項目

パフォーマンスデータの表示形式（表，グラフなど）

（ワ行）

ワークグループ

PFM - Agent for Platformが実行されているプロセスを監視するまとまりの単位のことです。ワークグループは，次の単位で指定できます。

Windowsユーザー

Windowsグループ

プロセスによって実行されているプログラム

索引

記号

% Free Spaceアラーム[1]

% Tot Processor Timeアラーム[1]

% Usageアラーム[1]

A

Action Handler〔用語解説〕[1]

Active Clients Logon（PI_ACL）レコード[1]

Active Mailbox Q-Lenアラーム[1]

Agent Collectorのプロパティ一覧[1]

Agent Collector〔用語解説〕[1]

Agent Storeのプロパティ一覧[1]

Agent Store〔用語解説〕[1]

Avg Receive Byte/Msgアラーム[1]

C

Correlator〔用語解説〕[1]

D

Database Summaryレポート[1]

Database Trendレポート[1]、[2]

Data for domains sending incoming mail（PI_ORF）レコード[1]

Data for recipients and domains of outgoing mail（PI_OST）レコード[1]

Data for recipients of incoming mail（PI_ORT）レコード[1]

Data for recipients of internal mail（PI_IT）レコード[1]

Data for senders of internal mail（PI_IF）レコード[1]

Data for senders of outgoing mail（PI_OSF）レコード[1]

Data Store Summary(7.0)レポート[1]

Data Store Trend(7.0)レポート[1]、[2]

Disk Reads/secアラーム[1]

Disk Writes/secアラーム[1]

E

Error Access Permアラーム[1]

Errors Systemアラーム[1]

Exchange Server 2010環境のレコード収集可否表[1]

Exchange Server 2013 SP1環境のレコード収集可否表[1]

Exchange Server 2016環境のレコード収集可否表[1]

H

HAクラスタシステム[1]

I

IF Mail(5.0)レポート[1]

IF Mail Trend(5.0)レポート[1]、[2]

IMAP4 Activity（PI_IMAP）レコード[1]

IMAP Active(5.0)レポート[1]

IMAP Active Trend(5.0)レポート[1]、[2]

Information Store Summary(7.0)レポート[1]

Information Store Trend(7.0)レポート[1]、[2]

Internet Mail Connector（PI_IMC）レコード[1]

Internet Message Connector Trendレポート[1]

Interrupts/secアラーム[1]

IPアドレスの設定[1]

IT Mail(5.0)レポート[1]

IT Mail Trend(5.0)レポート[1]、[2]

J

JP1/SLM[1]

JP1/SLMとの連携[1]

jpchostsファイル[1]

jpcrasコマンド[1]

jpcsto.iniの設定項目[1]

jpcsto.iniファイルの編集手順[1]

L

Logical Disk Active(5.0)レポート[1]

Logical Disk Active Trend(5.0)レポート[1]、[2]

Logical Disk Activity（PI_LDPA）レコード[1]

Logical Disk Parameters（PI_LDP）レコード[1]

Logical Disk Space Summaryレポート[1]

Logical Disk Spaceレポート[1]

Logical Disk Trendレポート[1]

Logical Diskレポート[1]

M

Master Manager〔用語解説〕[1]

Master Store〔用語解説〕[1]

Mem Available Bytesアラーム[1]

Memory(7.0)レポート[1]

Memory Parameters（PI_MP）レコード[1]

Memory Summary(7.0)レポート[1]

Memory Trend(7.0)レポート[1]

Message Conns Queue Summaryレポート[1]

Message Conns Queue Trendレポート[1]、[2]

Message Queue by HubTransport(6.0)レポート[1]

Message Queue by HubTransport Trend(6.0)レポート[1]、[2]

Message Queue by Mailbox(7.0)レポート[1]

Message Queue by Mailbox Trend(7.0)レポート[1]、[2]

Message Queue HubTransport（PI_MQH）レコード[1]

Message Queue MailBox（PI_MQM）レコード[1]

Message Queues（PI_MQ）レコード[1]

Message Queue Trend(7.0)レポート[1]

Messages Processed by MTA（PI_MMTA）レコード[1]

Messages Processed by Pub store（PI_MPBS）レコード[1]

Messages Processed by Pvt store（PI_MPTS）レコード[1]

Message Total(6.0)レポート[1]

Message Total Parameters（PI_MT）レコード[1]

Message Total Trend(6.0)レポート[1]、[2]

Message Transfer Agent Trendレポート[1]

Message Transmission(5.0)レポート[1]

Message Transmission（PI_MSTR）レコード[1]

Message Transmission Trend(5.0)レポート[1]、[2]

Msg Rec Del/min MPTSアラーム[1]

Msgs Delivered/secアラーム[1]

Msgs Sent/secアラーム[1]

MTA Active(5.0)レポート[1]

MTA Active Trend(5.0)レポート[1]、[2]

MTA Messages Trendレポート[1]

MTA Messagesレポート[1]

MTA queue Activity（PI_MTQA）レコード[1]

MTA Work Q-Lenアラーム[1]

N

Name Server〔用語解説〕[1]

Network Conditionレポート[1]

Network Detail(7.0)レポート[1]

Network Parameters（PD）レコード[1]

Network Segment（PI_NS）レコード[1]

Network Segment Trendレポート[1]、[2]

Network Status(7.0)レポート[1]

O

ODBCキーフィールド一覧[1]

ODBCキーフィールド〔用語解説〕[1]

ORF Mail(5.0)レポート[1]

ORF Mail Trend(5.0)レポート[1]、[2]

ORT Mail(5.0)レポート[1]

ORT Mail Trend(5.0)レポート[1]、[2]

OSF Mail(5.0)レポート[1]

OSF Mail Trend(5.0)レポート[1]、[2]

OST Mail(5.0)レポート[1]

OST Mail Trend(5.0)レポート[1]、[2]

Outlook Web Access(5.0)レポート[1]

Outlook Web Access（PI_OWA）レコード[1]

Outlook Web Access Trend(5.0)レポート[1]、[2]

OWA Avg Response Tmアラーム[1]

OWA Req/secアラーム[1]

P

Page File Parameters（PI_PFP）レコード[1]

Pages/secアラーム[1]

Paging File Summaryレポート[1]

Paging File Trendレポート[1]

Paging Fileレポート[1]

PD[1]

PD_PP[1]

PD_TR[1]

PD_TS[1]

PD_UM[1]

PD_UPF[1]

PDレコードタイプ[1]

PDレコードタイプ〔用語解説〕[1]

Performance Counters（PI）レコード[1]

Performance Managementシステムの障害回復[1]

Performance Managementの障害検知[1]

Performance Managementプログラム[1]

Performance Management〔用語解説〕[1]

PFM - Agent for Exchange Serverのアンインストールとアンセットアップの流れ[1]

PFM - Agent for Exchange Serverのアンセットアップ[1]

PFM - Agent for Exchange Serverの運用方式の変更[1]、[2]

PFM - Agent for Exchange Serverの概要[1]

PFM - Agent for Exchange Serverのシステム構成の変更[1]

PFM - Agent for Exchange Serverの接続先PFM - Managerの設定[1]

PFM - Agent for Exchange Serverの特長[1]

PFM - Agent for Exchange Serverのプロパティ[1]

PFM - Agent for Exchange Serverの論理ホスト環境をセットアップする[1]

PFM - Agent for Exchange Serverを登録する[1]

PFM - Agent〔用語解説〕[1]

PFM - Base〔用語解説〕[1]

PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleへのPFM - Agent for Exchange Serverの登録[1]

PFM - Managerが停止した場合の影響[1]

PFM - Manager名〔用語解説〕[1]

PFM - Manager〔用語解説〕[1]

PFM - View名〔用語解説〕[1]

PFM - Web Console〔用語解説〕[1]

PI[1]

PI_ACL[1]

PI_IF[1]

PI_IMAP[1]

PI_IMC[1]

PI_IT[1]

PI_LDP[1]

PI_LDPA[1]

PI_MMTA[1]

PI_MP[1]

PI_MPBS[1]

PI_MPTS[1]

PI_MQ[1]

PI_MQH[1]

PI_MQM[1]

PI_MQレコードの収集処理オプションの設定[1]

PI_MSTR[1]

PI_MT[1]

PI_MTQA[1]

PI_NS[1]

PI_ORF[1]

PI_ORT[1]

PI_OSF[1]

PI_OST[1]

PI_OWA[1]

PI_PFP[1]

PI_POP[1]

PI_PRP[1]

PI_RD[1]

PI_RPC[1]

PI_SERP[1]

PI_SMTP[1]

PI_SYSP[1]

PIレコードタイプ[1]

PIレコードタイプ〔用語解説〕[1]

PLレコードタイプ〔用語解説〕[1]

Pooled Non Page Bytesアラーム[1]

POP3 Activity（PI_POP）レコード[1]

POP Active(5.0)レポート[1]

POP Active Trend(5.0)レポート[1]、[2]

Private Messages Trendレポート[1]、[2]

Private Messagesレポート[1]

Processor Parameters（PI_PRP）レコード[1]

Processor Summaryレポート[1]

Processor Trendレポート[1]

Processorレポート[1]

Process Parameters（PD_PP）レコード[1]

Process Status(7.0)レポート[1]

Product Detailレコードタイプ〔用語解説〕[1]

Product Intervalレコードタイプ〔用語解説〕[1]

Product Logレコードタイプ〔用語解説〕[1]

Public Messages Trendレポート[1]、[2]

Public Messagesレポート[1]

R

Redirector Detailレポート[1]

Redirector Parameters（PI_RD）レコード[1]

Redirector Trendレポート[1]、[2]

Redirectorレポート[1]

Remote Procedure Call(5.0)レポート[1]

Remote Procedure Call（PI_RPC）レコード[1]

Remote Procedure Call Trend(5.0)レポート[1]、[2]

Retry Mailbox Q-Lenアラーム[1]

RPC Avg Latencyアラーム[1]

RPC Ops/sec[1]

RPC Reqアラーム[1]

RPC Slow Packetsアラーム[1]

S

Server Parameters（PI_SERP）レコード[1]

Server Trendレポート[1]

Serverレポート[1]

SMTP Active(5.0)レポート[1]

SMTP Active Trend(5.0)レポート[1]、[2]

SMTP Activity（PI_SMTP）レコード[1]

SMTP Rcvd Msgs/secアラーム[1]

SMTP Sent Msgs/secアラーム[1]

Storeデータベース[1]

Storeデータベースに格納されているデータをエクスポートすると出力されるフィールド[1]

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド[1]

Storeデータベース〔用語解説〕[1]

Storeバージョン2.0のアンセットアップ[1]

Storeバージョン2.0のセットアップ[1]

Storeバージョン2.0への移行[1]

System Parameters（PI_SYSP）レコード[1]

System Summaryレポート[1]

System Trendレポート[1]

Systemレポート[1]

T

Top 10 Receivers Statusレポート[1]

Top 10 Senders Statusレポート[1]

Top Receivers（PD_TR）レコード[1]

Top Senders（PD_TS）レコード[1]

Trap Generator〔用語解説〕[1]

U

Unused Mailboxes（PD_UM）レコード[1]

Unused Mailbox Statusレポート[1]

Unused Public Folders（PD_UPF）レコード[1]

Users(7.0)レポート[1]

Users Trend(7.0)レポート[1]、[2]

W

Webブラウザでマニュアルを参照するための設定[1]

Windowsイベントログの一覧[1]

あ

アクション[1]

アクション〔用語解説〕[1]

アラーム[1]

アラーム一覧[1]

アラームテーブル[1]

アラームテーブル〔用語解説〕[1]

アラームの記載形式[1]

アラーム〔用語解説〕[1]

アンインストール[1]、[2]

アンインストール手順[1]

アンインストールとアンセットアップ[1]

アンインストール前の注意事項[1]

い

インスタンス〔用語解説〕[1]

インストール[1]

インストールから運用開始までの流れ[1]

インストール手順[1]

インストールとセットアップ[1]、[2]

インストールとセットアップの流れ[1]

インストールに必要なOSユーザー権限[1]

インストールの前に確認すること[1]

インストール前の注意事項[1]

インストールを始める前に[1]

え

エイリアス名[1]

エージェント〔用語解説〕[1]

か

外部メール判定の設定[1]

各バージョンの変更内容[1]

稼働状況監視の例[1]

稼働状況ログ[1]

監視対象プログラム[1]

監視テンプレート[1]、[2]

監視テンプレートについて[1]

監視テンプレート〔用語解説〕[1]

管理ツール〔用語解説〕[1]

き

起動・停止の確認[1]

共通メッセージログ[1]、[2]

共有ディスクをオンラインにする[1]

く

クラスタ運用時のディスク占有量[1]

クラスタシステムでのインストール[1]

クラスタシステムでのインストールとセットアップについて[1]

クラスタシステムでの運用[1]

クラスタシステムでの環境を設定する[1]

クラスタシステムでのセットアップ[1]

クラスタシステムの概要[1]

クラスタソフトの登録を解除する[1]

クラスタソフトへPFM - Agent for Exchange Serverを登録する[1]

クラスタソフトへ登録する[1]

け

言語環境の設定[1]

こ

構築前のシステム見積もり[1]

さ

サービスID〔用語解説〕[1]

し

識別子一覧[1]

システムログ[1]

実行系ノードの論理ホスト環境をアンセットアップする[1]

実行系ノードの論理ホスト環境をセットアップする[1]

実ホスト名[1]

収集データ追加ユーティリティ〔用語解説〕[1]

障害が発生した場合のフェールオーバー[1]

障害発生時の資料採取の準備[1]

資料採取コマンドの実行によるトラブルシューティング資料の採取方法[1]

資料採取コマンドの実行によるトラブルシューティング資料の採取方法（論理ホスト運用の場合）[1]

す

スタンドアロンモード〔用語解説〕[1]

ステータス管理機能[1]

ステータス管理機能〔用語解説〕[1]

せ

性能情報監視の例[1]

接続先PFM - Managerの解除[1]、[2]

接続先PFM - Managerを設定する[1]

セットアップ[1]

セットアップコマンド[1]

前提OS[1]

前提プログラム[1]

た

待機系ノードの論理ホスト環境をアンセットアップする[1]

対処の手順[1]

単数インスタンスレコード〔用語解説〕[1]

て

ディスク占有量[1]

データ型一覧[1]

データベースID〔用語解説〕[1]

データモデル[1]

データモデルについて[1]

データモデル〔用語解説〕[1]

と

同一ホストにPerformance Managementプログラムを複数インストール，セットアップするときの注意事項[1]

動作ログ出力の設定[1]

動作ログ出力を設定する[1]

トラブルシューティング[1]

トラブルシューティング時のダンプ情報の採取方法[1]

トラブルシューティング時にWindows環境で採取する資料の採取方法[1]

トラブルシューティング時に確認するオペレーション内容の採取方法[1]

トラブルシューティング時に採取が必要な資料[1]

トラブルシューティング時に採取するOSのログ情報[1]

トラブルシューティング時に採取するPerformance Managementの情報[1]

トラブルシューティング時に採取するオペレーション内容[1]

トラブルシューティング時に採取する画面上のエラー情報[1]

トラブルシューティング時に採取するその他の情報[1]

トラブルシューティング時に採取するその他の資料の採取方法[1]

トラブルシューティング時に採取するログ情報[1]

トラブルシューティング時に採取するログ情報の種類[1]

トラブルシューティング時に参照するログファイルおよびフォルダ一覧[1]

トラブルシューティング時のWindowsイベントログ資料の採取方法[1]

トラブルシューティング時の画面上のエラー情報の採取方法[1]

トラブルへの対処方法[1]

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）[1]

ドリルダウンレポート（レポートレベル）[1]

ドリルダウンレポート〔用語解説〕[1]

トレースログ[1]、[2]

ね

ネットワーク環境の設定[1]

ネットワークの設定[1]

ネットワークの設定をする[1]

は

バージョンアップ手順とバージョンアップ時の注意事項[1]

バージョンアップの注意事項[1]

バージョン互換[1]

バインド[1]

バインド〔用語解説〕[1]

バックアップ[1]

バックアップとリストア[1]

パフォーマンス監視[1]

パフォーマンス監視について[1]

パフォーマンス監視の目的[1]

パフォーマンス監視の例[1]

パフォーマンスデータの格納先の変更[1]、[2]

パフォーマンスデータの格納先を変更する[1]

パフォーマンスデータ〔用語解説〕[1]

ふ

ファイアウォールの通過方向[1]

ファイルおよびフォルダ一覧[1]

フィールド[1]

フィールドの値[1]

フィールド〔用語解説〕[1]

フェールオーバー時の処理[1]

複数インスタンスレコード〔用語解説〕[1]

物理ホスト〔用語解説〕[1]

プログラムのインストール順序[1]

プロセス一覧[1]

プロダクトID〔用語解説〕[1]

へ

ベースラインの選定[1]

ほ

ポート番号一覧[1]

ポート番号の設定[1]

ポート番号の設定を解除する[1]

ま

マニュアルの参照手順[1]

マニュアルを参照するための設定[1]

め

メッセージ[1]

メッセージ一覧[1]

メッセージ追跡ログの参照先の設定[1]

メッセージの記載形式[1]

メッセージの形式[1]

メッセージの出力形式[1]

メッセージの出力先一覧[1]

メモリー所要量[1]

ゆ

ユーザーレコード〔用語解説〕[1]

よ

要約ルール[1]

ら

ライフタイム〔用語解説〕[1]

り

リアルタイムレポート[1]

リアルタイムレポート〔用語解説〕[1]

リストア[1]

履歴レポート[1]

履歴レポート〔用語解説〕[1]

れ

レコード[1]、[2]

レコード一覧[1]

レコードの記載形式[1]

レコードの注意事項[1]

レコード〔用語解説〕[1]

レポート[1]

レポート一覧[1]

レポートの記載形式[1]

レポートのフォルダ構成[1]

レポート〔用語解説〕[1]

ろ

ログのファイルサイズ変更[1]

ログのファイルサイズ変更をする[1]

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポート[1]

論理ホスト環境定義ファイルを待機系ノードにコピーする[1]、[2]

論理ホスト環境定義をインポートする[1]

論理ホスト環境定義をエクスポートする[1]、[2]

論理ホスト環境のPFM - Agent for Exchange Serverをアンセットアップする[1]

わ

ワークグループ〔用語解説〕[1]