JP1 Version 12　JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB

解説・文法書

3021-3-D87-10

前書き

対象製品

適用OSのバージョン，対象製品が前提とするサービスパックやパッチなどの詳細は，リリースノートで確認してください。

●JP1/Performance Management - Manager（適用OS：Windows Server 2012，Windows Server 2016，Windows Server 2019）

P-2A2C-AACL JP1/Performance Management - Manager 12-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A2C-5ACL JP1/Performance Management - Manager 12-00

P-CC2A2C-5RCL JP1/Performance Management - Web Console 12-00

●JP1/Performance Management - Manager（適用OS：CentOS 6 (x64)，CentOS 7，Linux 6 (x64)，Linux 7，Oracle Linux 6 (x64)，Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，SUSE Linux 15）

P-812C-AACL JP1/Performance Management - Manager 12-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC812C-5ACL JP1/Performance Management - Manager 12-00

P-CC812C-5RCL JP1/Performance Management - Web Console 12-00

●JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB（適用OS：Windows Server 2012，Windows Server 2016，Windows Server 2019，Windows Server 2022）

P-2A2C-AKCL JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB 12-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A2C-FKCL JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB 12-00

P-CC2A2C-AJCL JP1/Performance Management - Base 12-00

●JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB（適用OS：Linux 6 (x64)，Linux 7，Linux 8，Oracle Linux 8）

P-812C-AKCL JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB 12-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC812C-FKCL JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB 12-00

P-CC812C-AJCL JP1/Performance Management - Base 12-00

●JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB（適用OS：Linux 9）

P-842C-AKCL JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB 12-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC842C-FKCL JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB 12-00

P-CC842C-AJCL JP1/Performance Management - Base 12-00

●JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB（適用OS：AIX V7.1，AIX V7.2，AIX 7.3）

P-1M2C-AKCL JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB 12-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC1M2C-FKCL JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB 12-00

P-CC1M2C-AJCL JP1/Performance Management - Base 12-00

●JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB（適用OS：HP-UX 11i V3 (IPF)）

P-1J2C-AKCL JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB 12-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC1J2C-FKCL JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB 12-00

P-CC1J2C-AJCL JP1/Performance Management - Base 12-00

これらの製品には，他社からライセンスを受けて開発した部分が含まれています。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

製品名

Internet Explorer

Windows(R) Internet Explorer(R)

Windows Server 2012

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard

Windows Server 2012 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

Windows Server 2016

Windows Server 2016 Standard

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard

Windows Server 2016 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter

Windows Server 2019

Windows Server 2019 Standard

Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Standard

Windows Server 2019 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Datacenter

Windows Server 2022

Windows Server 2022 standard

Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Standard

Windows Server 2022 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Datacenter

WSFC

Windows Server Failover Cluster

Windows Server 2012，Windows Server 2016，Windows Server 2019，およびWindows Server 2022を総称して，Windowsと表記することがあります。

発行

2025年 7月 3021-3-D87-10

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2019, 2025, Hitachi, Ltd.

All Rights Reserved. Copyright (C) 2019, 2025, Hitachi Solutions, Ltd.

変更内容

変更内容(3021-3-D87-10)　JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB 12-00

追加・変更内容

変更個所

リモート実行およびファイル転送コマンド選択機能をサポートしました。

これによって，PI_FSST，PI_SSYS，PI_RDFL，またはPI_RDFSレコードを収集する場合に，コマンドのリモート実行やファイル転送で使用するOSコマンドを指定できるようにしました。

3.4.3(1)，3.4.3(2)

PFM - Agent for HiRDBのメッセージの出力先一覧に次のメッセージを追加しました。

KAVF15076，KAVF15077，KAVF15078

7.3

syslogとWindowsイベントログ出力メッセージ情報一覧に次のメッセージを追加しました。

KAVF15076-I，KAVF15077-W，KAVF15078-W

7.4

次のメッセージを追加しました。

KAVF15076-I，KAVF15077-W，KAVF15078-W

次のメッセージを変更しました。

KAVF15010-E，KAVF15013-E，KAVF15020-W，KAVF15022-W，KAVF15023-E，KAVF15026-E，KAVF15029-E，KAVF15045-E，KAVF15046-E，KAVF15051-E，KAVF15052-E，KAVF15057-E，KAVF15062-W，KAVF15063-W，KAVF15065-W

7.5

適用OSに次のOSを追加しました。

Windows Server 2019

Windows Server 2022

SUSE Linux 15

Linux 8

Oracle Linux 8

Linux 9

AIX 7.3

−

次のOSをサポートするOSから削除しました。

Windows Server 2008

−

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDBの機能や収集レコードなどについて説明したものです。

対象読者

このマニュアルは，次の方を対象としています。

JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDBの機能および収集レコードについて知りたい方

JP1/Performance Managementを使用したシステムを構築，運用して，HiRDBのパフォーマンスデータを収集したい方

また，HiRDBについて熟知していることを前提としています。

なお，JP1/Performance Managementを使用したシステムの構築，運用方法については，次のマニュアルをご使用ください。

JP1/Performance Management 設計・構築ガイド

JP1/Performance Management 運用ガイド

JP1/Performance Management リファレンス

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す編から構成されています。なお，このマニュアルは，Windows，HP-UX，AIX，およびLinux(R)の各OS（Operating System）に共通のマニュアルです。OSごとに差異がある場合は，本文中でそのつど内容を書き分けています。

第1編　概要編

JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDBの概要について説明しています。

第2編　構築・運用編

JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDBのインストール，セットアップ，およびクラスタシステムでの運用について説明しています。

第3編　リファレンス編

JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDBの監視テンプレート，レコード，コマンド，およびメッセージについて説明しています。

第4編　トラブルシューティング編

JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDBでトラブルが発生したときの対処方法について説明しています。

読書手順

このマニュアルは，利用目的に合わせて章を選択して読むことができます。利用目的別にお読みいただくことをお勧めします。

マニュアルを読む目的

記述個所

JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDBの特長を知りたい。

1章

JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDBの機能概要を知りたい。

1章

JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDBの導入時の作業を知りたい。

2章，3章

JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDBのクラスタシステムでの運用を知りたい。

4章

JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDBの監視テンプレートについて知りたい。

5章

JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDBのレコードについて知りたい。

6章

JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDBのメッセージについて知りたい。

7章

トラブルが起こったときの対処方法について知りたい。

8章

このマニュアルで使用する書式

このマニュアルで使用する書式を次に示します。

書式

説明

文字列

可変の値を示します。

（例）日付はYYYYMMDDの形式で指定します。

［　］

ウィンドウ，ダイアログボックス，タブ，メニュー，ボタンなどの画面上の要素名を示します。

［　］−［　］

メニューを連続して選択することを示します。

（例）　［ファイル］−［新規作成］を選択します。

上記の例では，［ファイル］メニュー内の［新規作成］を選択することを示します。

このマニュアルのコマンドの文法で使用する記号

このマニュアルのコマンドとパラメーターの説明で使用する記号を次のように定義します。

記号

意味

｜

(ストローク)

複数の項目に対して項目間の区切りを示し，「または」の意味を示します。

（例）

「A｜B｜C」は，「A，BまたはC」を示します。

<　>

可変値の項目を表します。

（例）

「PFM - Agent for HiRDB ＜インスタンス名＞」は，インスタンス名が可変値の項目であることを示します。

｛　｝

この記号で囲まれている複数の項目の中から，必ず1組の項目が該当することを示します。項目の区切りは|で示します。

（例）

｛A｜B｜C｝は「A，B，またはCのどれかが該当する」ことを示します。

[　]

この記号で囲まれている項目は任意に指定できます（省略もできます）。複数の項目が記述されている場合には，すべてを省略するか，どれか1つを選択します。

（例）

[A]は「何も指定しない」か「Aを指定する」ことを示します。

[B | C]は「何も指定しない」か「BまたはCを指定する」ことを示します。

フォルダおよびディレクトリの統一表記

このマニュアルでは，Windowsで使用されている「フォルダ」とUNIXで使用されている「ディレクトリ」とが同じ場合，原則として，「ディレクトリ」と統一表記しています。

第1編　概要編

1　PFM - Agent for HiRDBの概要

この章では，PFM - Agent for HiRDBの概要について説明します。

1.1　PFM - Agent for HiRDBの特長

PFM - Agent for HiRDBは，HiRDBのパフォーマンスを監視するために，パフォーマンスデータを収集および管理するプログラムです。

PFM - Agent for HiRDBの特長を次に示します。

HiRDBの稼働状況を分析できる

監視対象のHiRDBから，排他資源テーブルの使用率やサーバプロセス数などのパフォーマンスデータをPFM - Agent for HiRDBで収集および集計し，その傾向や推移を図示することで，HiRDBの稼働状況を容易に分析できます。

HiRDBの運用上の問題点を早期に発見し，原因を調査する資料を作成できる

監視対象のHiRDBで，排他資源テーブルの使用率が大きくなるなどのパフォーマンスの低下が発生した場合，Eメールなどを使ってユーザーに通知することで，問題点を早期に発見できます。また，その問題点に関連する情報を図示することで，原因を調査する資料を作成できます。

PFM - Agent for HiRDBを使用するには，PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleが必要です。PFM - ManagerとPFM - Agent for HiRDBを同一マシンにインストールしない場合，PFM - Baseが必要です。

PFM - Agent for HiRDBについて次に説明します。

1.1.1　HiRDBのパフォーマンスデータを収集できます

PFM - Agent for HiRDBを使用すると，対象ホスト上で動作しているHiRDBの排他資源テーブル使用率などのパフォーマンスデータが収集できます。

注意

PFM - Agent for HiRDBでは，7ビットアスキー以外の文字が含まれるパフォーマンスデータは収集できません。

PFM - Agent for HiRDBでは，パフォーマンスデータを次のように利用できます。

HiRDBの稼働状況をグラフィカルに表示する

パフォーマンスデータは，PFM - Web Consoleを使用して，「レポート」と呼ばれるグラフィカルな形式に加工し，表示できます。レポートによって，HiRDBの稼働状況がよりわかりやすく分析できるようになります。

レポートには，次の種類があります。

リアルタイムレポート

監視しているHiRDBの現在の状況を示すレポートです。主に，システムの現在の状態や問題点を確認するために使用します。リアルタイムレポートの表示には，収集した時点のパフォーマンスデータが直接使用されます。

履歴レポート

監視しているHiRDBの過去から現在までの状況を示すレポートです。主に，システムの傾向を分析するために使用します。履歴レポートの表示には，PFM - Agent for HiRDBのデータベースに格納されたパフォーマンスデータが使用されます。

問題が起こったかどうかの判定条件として使用する

収集されたパフォーマンスデータの値が何らかの異常を示した場合，ユーザーに通知するなどの処置を取るように設定できます。

1.1.2　パフォーマンスデータの性質に応じた方法で収集できます

パフォーマンスデータは，「レコード」の形式で収集されます。各レコードは，「フィールド」と呼ばれるさらに細かい単位に分けられます。レコードおよびフィールドの総称を「データモデル」と呼びます。

レコードは，性質によって2つのレコードタイプに分けられます。どのレコードでどのパフォーマンスデータが収集されるかは，PFM - Agent for HiRDBで定義されています。ユーザーは，PFM - Web Consoleを使用して，どのパフォーマンスデータのレコードを収集するか選択します。

PFM - Agent for HiRDBのレコードタイプを次に示します。

Product Intervalレコードタイプ（以降，PIレコードタイプと表記します）

PIレコードタイプのレコードには，1分ごとのプロセス数など，ある一定の時間（インターバル）ごとのパフォーマンスデータが収集されます。PIレコードタイプは，時間の経過に伴うシステムの状態の変化や傾向を分析したい場合に使用します。

Product Detailレコードタイプ（以降，PDレコードタイプと表記します）

PDレコードタイプのレコードには，現在起動しているプロセスの詳細情報など，ある時点でのシステムの状態を示すパフォーマンスデータが収集されます。PDレコードタイプは，ある時点でのシステムの状態を知りたい場合に使用します。

各レコードについては，「6.　レコード」を参照してください。

1.1.3　パフォーマンスデータを保存できます

収集したパフォーマンスデータを，PFM - Agent for HiRDBの「Storeデータベース」と呼ばれるデータベースに格納することで，現在までのパフォーマンスデータを保存し，HiRDBの稼働状況について，過去から現在までの傾向を分析できます。傾向を分析するためには，履歴レポートを使用します。

ユーザーは，PFM - Web Consoleを使用して，どのパフォーマンスデータのレコードをStoreデータベースに格納するか選択します。PFM - Web Consoleでのレコードの選択方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

1.1.4　HiRDBの運用上の問題点を通知できます

PFM - Agent for HiRDBで収集したパフォーマンスデータは，HiRDBのパフォーマンスをレポートとして表示するのに利用できるだけでなく，HiRDBを運用していて問題が起こったり，障害が発生したりした場合にユーザーに警告することもできます。

例えば，各サーバの排他資源テーブルの平均使用率が80%を上回った場合，ユーザーにEメールで通知するとします。このように運用するために，「各サーバの排他資源テーブルの平均使用率が80%を上回る」を異常条件のしきい値として，そのしきい値に達した場合，Eメールをユーザーに送信するように設定します。しきい値に達した場合に取る動作を「アクション」と呼びます。アクションには，次の種類があります。

Eメールの送信

コマンドの実行

SNMPトラップの発行

JP1イベントの発行

しきい値やアクションを定義したものを「アラーム」と呼びます。1つ以上のアラームを1つのテーブルにまとめたものを「アラームテーブル」と呼びます。アラームテーブルを定義したあと，PFM - Agent for HiRDBと関連づけます。アラームテーブルとPFM - Agent for HiRDBとを関連づけることを「バインド」と呼びます。バインドすると，PFM - Agent for HiRDBによって収集されているパフォーマンスデータが，アラームで定義したしきい値に達した場合，ユーザーに通知できるようになります。

このように，アラームおよびアクションを定義すると，HiRDBの運用上の問題を早期に発見し，対処できます。

アラームおよびアクションの設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，アラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。

1.1.5　アラームおよびレポートを定義できます

PFM - Agent for HiRDBでは，「監視テンプレート」と呼ばれる，必要な情報があらかじめ定義されたレポートおよびアラームを提供しています。この監視テンプレートを使うと，複雑な定義をしなくてもHiRDBの運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。監視テンプレートは，ユーザーの環境に合わせてカスタマイズすることもできます。監視テンプレートの使用方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，レポートの定義と操作またはアラームの定義と操作について説明している章を参照してください。また，監視テンプレートの詳細については，「5.　監視テンプレート」を参照してください。

1.1.6　クラスタシステムで運用できます

クラスタシステムを使うと，システムに障害が発生した場合にも継続して業務を運用できる，信頼性の高いシステムが構築できます。このため，システムに障害が発生した場合でもPerformance Managementの24時間稼働および24時間監視ができます。

クラスタシステムでPFM - Agentホストに障害が発生した場合の運用例を次の図に示します。

図1‒1　クラスタシステムの運用例

同じ設定の環境を二つ構築し，通常運用する方を「実行系ノード」，障害発生時に使う方を「待機系ノード」として定義しておきます。

クラスタシステムでのPerformance Managementの運用の詳細については，「4.　クラスタシステムでの運用」を参照してください。

1.1.7　HiRDB/シングルサーバ，HiRDB/パラレルサーバのどちらの構成でも運用できます

HiRDB/シングルサーバ，HiRDB/パラレルサーバのどちらの構成でもパフォーマンス監視できます。

HiRDB/シングルサーバ，およびHiRDB/パラレルサーバについては，マニュアル「HiRDB 解説」の「HiRDBシステムの構成」について説明している章を参照してください。

(1)　HiRDB/シングルサーバ構成を運用する場合

HiRDB/シングルサーバをパフォーマンス監視する場合，HiRDBが動作するマシンにPFM - Agent for HiRDBをインストールする必要があります。インストール後にPFM - Agent for HiRDBのインスタンスをセットアップしてください。

HiRDB/シングルサーバの場合の構成例を次の図に示します。

図1‒2　HiRDB/シングルサーバの場合の構成例

(2)　HiRDB/パラレルサーバ構成を運用する場合

HiRDB/パラレルサーバをパフォーマンス監視する場合，MGRノード，非MGRノードの区別なく，HiRDBが動作するすべてのマシンにPFM - Agent for HiRDBをインストールする必要があります。また，MGRノードが動作するマシンにだけPFM - Agent for HiRDBのインスタンスをセットアップします。HiRDB/パラレルサーバのすべてのパフォーマンス情報はPFM - Agent for HiRDBのインスタンスをセットアップしたマシンのstore DBに格納されます。

なお，MGRノードが動作するマシン以外のマシンにPFM - Agent for HiRDBのインスタンスをセットアップするとパフォーマンス情報を正しく収集できません。

HiRDB/パラレルサーバの場合の構成例を次の図に示します。

図1‒3　HiRDB/パラレルサーバの場合の構成例

1.2　パフォーマンスデータの収集と管理の概要

パフォーマンスデータの収集方法と管理方法は，パフォーマンスデータが格納されるレコードのレコードタイプによって異なります。PFM - Agent for HiRDBのレコードは，次の2つのレコードタイプに分けられます。

PIレコードタイプ

PDレコードタイプ

パフォーマンスデータの収集方法と管理方法については，次の説明を参照してください。

パフォーマンスデータの収集方法

パフォーマンスデータの収集方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。

収集されるパフォーマンスデータの値については，「6.　レコード」を参照してください。

パフォーマンスデータの管理方法

パフォーマンスデータの管理方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。

PFM - Agentで収集および管理されているレコードのうち，どのパフォーマンスデータを利用するかは，PFM - Web Consoleで選択します。選択方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

1.3　パフォーマンス監視の運用例

システムを安定稼働させるためには，パフォーマンスを監視してシステムの状態を把握することが重要です。この節では，PFM - Agent for HiRDBを用いてパフォーマンスを監視する方法について説明します。

なお，監視テンプレートで異常条件および警告条件として設定している値はあくまで参考値です。具体的な設定項目については，システムの運用形態に合わせて検討してください。

1.3.1　ベースラインの選定

ベースラインの選定とは，システム運用で問題なしと想定されるラインをパフォーマンス測定結果から選定する作業です。

PFM製品では，ベースラインの値をしきい値とすることでシステムの運用監視をします。ベースラインの選定はしきい値を決定し，パフォーマンスを監視する上での重要な作業となります。

なお，ベースラインの選定では，次の注意事項を考慮してください。

運用環境の高負荷テスト時など，ピーク時の状態を測定することをお勧めします。

システム構成によってしきい値が大きく異なるため，システムリソースや運用環境を変更する場合は，再度ベースラインを測定することをお勧めします。

1.3.2　システムの稼働に関する統計情報の監視

HiRDBのスループットの低下を防ぐために，システムの稼働に関する統計情報を監視することは重要です。HiRDBが正常に稼働しているかどうかは，次に示す項目を監視することで確認できます。

システムログファイルへのI/Oエラー発生回数

システムログファイルへの出力待ち発生回数

ロールバック率

シンクポイントダンプ取得間隔時間

(1)　関連する監視テンプレート

システムの稼働に関する統計情報を監視するために使用できる監視テンプレートを次の表に示します。

表1‒1　システムの稼働に関する統計情報の監視で使用できる監視テンプレート

アラーム

使用レコード

使用フィールド

異常条件

警告条件

Log Read Error

PI_SSYS

ログ読み出しエラー回数

Log Read Error > 0

Log Read Error > 0

Log Wait Thread

PI_SSYS

カレントバッファなしによるログ出力待ち回数

Log Wait Thread > 0

Log Wait Thread > 0

Log Write Error

PI_SSYS

ログ書き込みエラー回数

Log Write Error > 0

Log Write Error > 0

Rollback Rate

PI_SSYS

ロールバック率

Rollback Rate > 10

Rollback Rate > 5

Sync Point Interval

PI_SSYS

シンクポイントダンプ取得間隔時間の最小値

Sync Get Interval Time Min > 0 AND Sync Get Interval Time Min < 60000

Sync Get Interval Time Min > 0 AND Sync Get Interval Time Min < 300000

(2)　監視方法

システムログファイルへのI/Oエラー発生回数の監視

システムログファイルの読み出しエラー発生回数は，Log Read Errorアラームを使用して監視できます。また，システムログファイルの書き込みエラー発生回数は，Log Write Errorアラームを使用して監視できます。

システログファイル出力待ち発生回数の監視

システムログファイル出力待ち発生回数は，Log Wait Threadアラームを使用して監視できます。

ロールバック率の監視

ロールバック率は，Rollback Rateアラームを使用して監視できます。

シンクポイントダンプ取得間隔時間の監視

シンクポイントダンプ取得間隔時間は，Sync Point Intervalアラームを使用して監視できます。

ここで説明したアラームによって異常を検知した場合，次に示す監視テンプレートを使用することでシステムの稼働に関する統計情報を確認できます。

System Monthly Summary SYS（4.5）レポート

System Monthly Summary SYS（4.5）レポートによって，システムログファイルへのI/Oエラー発生回数，ロールバック率，シンクポイントダンプ取得間隔時間などを確認できます。

さらに詳細な状況や原因を調査したい場合は，HiRDBやOSが出力するログ，提供コマンドなどを使用してください。

1.3.3　グローバルバッファヒット率の監視

グローバルバッファヒット率が低下した場合，RDエリアへのアクセスが増大し，スループットの低下が発生することがあります。

このため，グローバルバッファヒット率を監視することは重要です。

(1)　関連する監視テンプレート

グローバルバッファヒット率を監視するために使用できる監視テンプレートを次の表に示します。

表1‒2　グローバルバッファヒット率の監視で使用できる監視テンプレート

アラーム

使用レコード

使用フィールド

異常条件

警告条件

Buffer Hit Rate

PI_GBUF

グローバルバッファプールのヒット率

Buffer Pool Hit Rate < 80

Buffer Pool Hit Rate < 90

(2)　監視方法

グローバルバッファヒット率の監視

グローバルバッファヒット率は，Buffer Hit Rateアラームを使用して監視できます。

Buffer Hit Rateアラームによって異常を検知した場合，次に示す監視テンプレートを使用することでグローバルバッファヒット率を確認できます。

Buffer Statusレポート

Buffer Statusレポートによって，グローバルバッファヒット率，参照要求グローバルバッファヒット率，更新要求グローバルバッファヒット率などを確認できます。

さらに詳細な状況や原因を調査したい場合は，HiRDBやOSが出力するログ，提供コマンドなどを使用してください。

1.3.4　RDエリアの稼働状況の監視

RDエリアの未使用セグメント率が低下すると，データを格納することができなくなるおそれがあります。また，RDエリアの状態が”OPEN”以外になると，RDエリアに対する操作を行えなくなるおそれがあります。

このため，RDエリアの稼働状況を監視することは重要です。

(1)　関連する監視テンプレート

RDエリアの稼働状況を監視するために使用できる監視テンプレートを次の表に示します。

表1‒3　RDエリアの稼働状況を監視するために使用できる監視テンプレート

アラーム

使用レコード

使用フィールド

異常条件

警告条件

Rdarea Space

PI_RDST

未使用セグメントの割合

Free % < 10

Free % < 20

Rdarea Status

PI_RDST

RDエリアの状態

RDAREA Status < D

RDAREA Status < I

Reorg Resource ROT1

PD_ROT1

メンテナンス要否

Maintenance Necessity = “Y”

Maintenance Necessity = “Y”

Reorg Resource ROT2

PD_ROT2

メンテナンス要否

Maintenance Necessity = “Y”

Maintenance Necessity = “Y”

(2)　監視方法

未使用セグメント率の監視

未使用セグメント率は，Rdarea Spaceアラームを使用して監視できます。

RDエリアの状態の監視

RDエリアの状態は，Rdarea Statusアラームを使用して監視できます。

予測レベル1の再編成時期予測機能の実行結果の監視

予測レベル1の再編成時期予測機能の実行結果は，Reorg Resource ROT1アラームを使用して監視できます。

予測レベル2の再編成時期予測機能の実行結果の監視

予測レベル2の再編成時期予測機能の実行結果は，Reorg Resource ROT2アラームを使用して監視できます。

Rdarea SpaceアラームまたはRdarea StatusアラームまたはReorg Resource ROT1アラームまたはReorg Resource ROT2アラームによって異常を検知した場合，次に示す監視テンプレートを使用することでRDエリアの稼働状況を確認できます。

Rdarea Space Status（4.0）レポート

Rdarea Space Status（4.0）レポートによって，未使用セグメント率，RDエリア内の全セグメント数，RDエリア内の未使用セグメント数などを確認できます。

Rdarea Status（4.0）レポート

Rdarea Status（4.0）レポートによって，RDエリアの状態などを確認できます。

DB Maintenance Info ROT1（5.0）レポート

DB Maintenance Info ROT1（5.0）レポートによって，予測レベル1の再編成時期予測機能の実行結果を確認できます。

DB Maintenance Info ROT2（5.0）レポート

DB Maintenance Info ROT2（5.0）レポートによって，予測レベル2の再編成時期予測機能の実行結果を確認できます。

さらに詳細な状況や原因を調査したい場合は，HiRDBやOSが出力するログ，提供コマンドなどを使用してください。

1.3.5　HiRDBファイルシステム領域の稼働状況の監視

RDエリア用HiRDBファイルシステム領域の未使用率が低下すると，データを格納することができなくなるおそれがあります。また，作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域の最大使用率が大きくなると，SQL文を実行できなくなるおそれがあります。

このため，HiRDBファイルシステム領域の稼働状況を監視することは重要です。

(1)　関連する監視テンプレート

HiRDBファイルシステム領域の稼働状況を監視するために使用できる監視テンプレートを次の表に示します。

表1‒4　HiRDBファイルシステム領域の稼働状況を監視するために使用できる監視テンプレート

アラーム

使用レコード

使用フィールド

異常条件

警告条件

Rdarea File Space

PI_RDFS

（ユーザー領域中の未使用領域（HiRDBファイルとして割り当てられていない領域）の容量/ユーザー領域の総量）*100

Free % < 10

Free % < 20

Work File

PI_FSST

HiRDBファイルシステム領域で一つのファイルとして確保できる容量の最大値に対する現時点でのユーザー最大使用量の使用率

Peak Usage % >= 90

Peak Usage % >= 80

(2)　監視方法

RDエリア用HiRDBファイルシステム領域の監視

RDエリア用HiRDBファイルシステム領域の未使用率は，Rdarea File Spaceアラームを使用して監視できます。

作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域の監視

作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域の最大使用率は，Work Fileアラームを使用して監視できます。

Rdarea File SpaceアラームまたはWork Fileアラームによって異常を検知した場合，次に示す監視テンプレートを使用することでHiRDBファイルシステム領域の稼働状況を確認できます。

Rdarea File Space Monthly（4.5）レポート

Rdarea File Space Monthly（4.5）レポートによって，RDエリア用HiRDBファイルシステム領域の未使用率などを確認できます。

Work File Chart（4.5）レポート

Work File Chart（4.5）レポートによって，作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域の最大使用率などを確認できます。

さらに詳細な状況や原因を調査したい場合は，HiRDBやOSが出力するログ，提供コマンドなどを使用してください。

第2編　構築・運用編

2　インストールとセットアップ（Windowsの場合）

この章では，PFM - Agent for HiRDBのインストールおよびセットアップ方法について説明します。Performance Managementシステム全体のインストールおよびセットアップ方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

2.1　インストールとセットアップの流れ

PFM - Agent for HiRDBをインストールおよびセットアップする流れを説明します。

図2‒1　インストールとセットアップの流れ

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleのインストールおよびセットアップの手順は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

2.2　インストールの前に確認すること

PFM - Agent for HiRDBをインストールおよびセットアップする前に確認しておくことを説明します。

2.2.1　前提OS

PFM - Agent for HiRDBが動作するOSを次に示します。

Windows Server 2012

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Windows Server 2022

2.2.2　ネットワークの環境設定

Performance Managementが動作するためのネットワーク環境について説明します。

(1)　IPアドレスの設定

PFM - Agentのホストは，ホスト名でIPアドレスが解決できる環境を設定してください。IPアドレスが解決できない環境では，PFM - Agentは起動できません。

監視ホスト名（Performance Managementシステムのホスト名として使用する名前）には，実ホスト名またはエイリアス名を使用できます。

監視ホスト名に実ホスト名を使用している場合

hostnameコマンドを実行して確認したホスト名で，IPアドレスを解決できるように環境を設定してください。

監視ホスト名にエイリアス名を使用している場合

設定しているエイリアス名でIPアドレスを解決できるように環境を設定してください。

監視ホスト名の設定については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ホスト名とIPアドレスは，次のどれかの方法で設定してください。

Performance Managementのホスト情報設定ファイル（jpchostsファイル）

hostsファイル

DNS

注意事項

Performance Managementは，DNS環境でも運用できますが，FQDN（Fully Qualified Domain Name）形式のホスト名には対応していません。このため，監視ホスト名は，ドメイン名を除いて指定してください。

複数のLAN環境で使用する場合は，jpchostsファイルでIPアドレスを設定してください。詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

Performance Managementは，DHCPによる動的なIPアドレスが割り振られているホスト上では運用できません。Performance Managementを導入するすべてのホストに，固定のIPアドレスを設定してください。

(2)　ポート番号の設定

Performance Managementプログラムのサービスは，デフォルトで次の表に示すポート番号が割り当てられています。これ以外のサービスまたはプログラムに対しては，サービスを起動するたびに，そのときシステムで使用されていないポート番号が自動的に割り当てられます。また，ファイアウォール環境で，Performance Managementを使用するときは，ポート番号を固定してください。ポート番号の固定の手順は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

表2‒1　デフォルトのポート番号とPerformance Managementプログラムのサービス（Windowsの場合）

機能

サービス名

パラメーター

ポート番号

備考

サービス構成情報管理機能

Name Server

jp1pcnsvr

22285

PFM - ManagerのName Serverサービスで使用されるポート番号。Performance Managementのすべてのホストで設定される。

サービス状態管理機能

Status Server

jp1pcstatsvr

22350

PFM - ManagerおよびPFM - BaseのStatus Serverサービスで使用されるポート番号。

PFM - ManagerおよびPFM - Baseがインストールされているホストで設定される。

JP1/SLM連携機能

JP1/ITSLM

−

20905

JP1/SLMで設定されるポート番号。

（凡例）

−：なし

これらのPFM - Agentが使用するポート番号で通信できるように，ネットワークを設定してください。

2.2.3　インストールに必要なOSユーザー権限について

PFM - Agent for HiRDBをインストールするときは，必ず，Administrators権限を持つアカウントで実行してください。

2.2.4　前提プログラム

ここでは，PFM - Agent for HiRDBをインストールする場合に必要な前提プログラムを説明します。プログラムの構成を次に示します。

図2‒2　プログラムの構成

(1)　監視対象プログラム

PFM - Agent for HiRDBの監視対象プログラムを次に示します。

HiRDB

監視対象プログラムは，PFM - Agent for HiRDBと同一ホストにインストールする必要があります。

注意事項

HiRDBのバージョンアップまたはセットアップを実行する前に，PFM-Agent for HiRDBのサービスを停止させてください。

HiRDBシステム共通定義ファイル（pdsysファイル）でpdunitオペランドを指定しないでHiRDBを起動できる場合でも，必ずpdunitオペランドを指定してください。

HiRDBユニットの環境変数PDCONFPATHに定義したパス名と，HiRDBユニットの環境変数PDDIR¥confで定義したパス名を同じにしてください。

HiRDB/パラレルサーバの場合は，HiRDBシステムを構成するすべてのホストにPFM - Agent for HiRDBをインストールします。ただし，Windowsの場合で，同一名称の論理ホストが異なるマシンに存在するときはインストール先フォルダのパスを同じにしてください。

マルチHiRDBのサーバでは，HiRDBごとに別々のHiRDB管理者を登録してください。

HiRDB/パラレルサーバの場合，PFM - Agent for HiRDBはMGRノードに配置されたエージェントからHiRDBサーバに接続してSQLを実行します。このため，IPアドレス接続制限機能を使用する場合はMGRノードのIPアドレスを許可登録してください。なお，IPアドレス接続制限機能の詳細は，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」のCONNECT関連セキュリティ機能について説明している章を参照してください。

PI_RDDSレコードまたはPI_RDSTレコードを収集する場合は，HiRDBサーバに対して1ユーザー分の接続を行います。必要に応じてpd_max_usersの設定を見直してください。PI_RDDSレコードおよびPI_RDSTレコードの詳細は「6.　レコード」を参照してください。また，pd_max_usersの詳細はマニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

(2)　Performance Managementプログラム

監視エージェントには，PFM - AgentとPFM - Baseをインストールします。PFM - BaseはPFM - Agentの前提プログラムです。同一ホストに複数のPFM - Agentをインストールする場合でも，PFM - Baseは1つだけでかまいません。

ただし，PFM - ManagerとPFM - Agentを同一ホストにインストールする場合，PFM - Baseは不要です。

Performance Managementプログラムを導入するホストとバージョンの関係については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，システム構成のバージョン互換について説明している章を参照してください。

また，PFM - Agent for HiRDBを使ってHiRDBの稼働監視を行うためには，PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleが必要です。

2.2.5　クラスタシステムでのインストールとセットアップについて

クラスタシステムでのインストールとセットアップは，前提となるネットワーク環境やプログラム構成が，通常の構成のセットアップとは異なります。また，実行系ノードと待機系ノードでの作業が必要になります。詳細については，「4.　クラスタシステムでの運用」を参照してください。

2.2.6　障害発生時の資料採取の準備

トラブルが発生した場合にメモリーダンプ，ユーザーモードプロセスダンプなどが必要となることがあります。トラブル発生時にこれらのダンプを採取する場合は，あらかじめメモリーダンプ，ユーザーモードプロセスダンプが出力されるように設定してください。

メモリーダンプの出力設定

［コントロールパネル］から［システム］をダブルクリックする。

［詳細設定］ページの［起動と回復］の［設定］ボタンをクリックする。

［デバッグ情報の書き込み］で，［完全メモリダンプ］を選択し，出力先のファイルを指定する。

注意事項

メモリーダンプのサイズは，実メモリーのサイズによって異なります。搭載している物理メモリーが大きいと，メモリーダンプのサイズも大きくなります。メモリーダンプを採取できるだけのディスク領域を確保してください。詳細は，OS付属のドキュメントを参照してください。

ユーザーモードプロセスダンプの出力設定

次のレジストリを設定することによって，アプリケーションプログラムの異常終了時，即座に調査資料のユーザーモードプロセスダンプを取得できます。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows¥Windows Error Reporting¥LocalDumps

このレジストリキーに，次のレジストリ値を設定します。

DumpFolder : REG_EXPAND_SZ <ユーザーモードプロセスダンプ出力先のフォルダ名>

（出力先フォルダには書き込み権限が必要です）

DumpCount : REG_DWORD <保存するユーザーモードプロセスダンプの数>

DumpType : REG_DWORD 2

注意

レジストリを設定することで，JP1だけでなくほかのアプリケーションプログラムでもユーザーモードプロセスダンプが出力されるようになります。ユーザーモードプロセスダンプの出力を設定する場合はこの点にご注意ください。

ユーザーモードプロセスダンプが出力されると，その分ディスク容量が圧迫されます。ユーザーモードプロセスダンプが出力されるように設定する場合は，十分なディスク領域が確保されているユーザーモードプロセスダンプ出力先のフォルダを設定してください。

2.2.7　インストール前の注意事項

ここでは，Performance Managementをインストールおよびセットアップするときの注意事項を説明します。

(1)　環境変数に関する注意事項

Performance ManagementではJPC_HOSTNAMEを環境変数として使用しているため，ユーザー独自に環境変数として設定しないでください。設定した場合は，Performance Managementが正しく動作しません。

(2)　同一ホストにPerformance Managementプログラムを複数インストール，セットアップするときの注意事項

Performance Managementは，同一ホストにPFM - Manager，PFM - Web Console，およびPFM - Agentをインストールすることもできます。その場合の注意事項を次に示します。

PFM - ManagerとPFM - Agentを同一ホストにインストールする場合，PFM - Baseは不要です。この場合，PFM - Agentの前提プログラムはPFM - Managerになるため，PFM - Managerをインストールしてから PFM - Agentをインストールしてください。

PFM - BaseとPFM - Managerは同一ホストにインストールできません。PFM - BaseとPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Managerをインストールする場合は，PFM - Web Console以外のすべてのPerformance ManagementプログラムをアンインストールしたあとにPFM - Manager → PFM - Agentの順でインストールしてください。また，PFM - Manager とPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Baseをインストールする場合も同様に，PFM - Web Console以外のすべてのPerformance ManagementプログラムをアンインストールしたあとにPFM - Base → PFM - Agentの順でインストールしてください。

PFM - ManagerがインストールされているホストにPFM - Agentをインストールすると，接続先PFM - ManagerはローカルホストのPFM - Managerとなります。この場合，接続先PFM - ManagerをリモートホストのPFM - Managerに変更できません。リモートホストのPFM - Managerに接続したい場合は，インストールするホストにPFM - Managerがインストールされていないことを確認してください。

PFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Managerをインストールすると，PFM - Agentの接続先PFM - Managerは自ホスト名に設定し直されます。共通メッセージログに設定結果が出力されています。結果を確認してください。

PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，PFM - Agentをインストールする場合は，Webブラウザの画面をすべて閉じてからインストールを実施してください。

Performance Managementプログラムを新規にインストールした場合は，ステータス管理機能がデフォルトで有効になります。ただし，07-50から08-00以降にバージョンアップインストールした場合は，ステータス管理機能の設定状態はバージョンアップ前のままとなります。ステータス管理機能の設定を変更する場合は，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

ポイント

システムの性能や信頼性を向上させるため，PFM - Manager，PFM - Web Console，およびPFM - Agentはそれぞれ別のホストで運用することをお勧めします。

(3)　バージョンアップの注意事項

Performance Managementプログラムをバージョンアップする場合の注意事項については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップの章にある，バージョンアップの注意事項について説明している個所を参照してください。

PFM - Agent for HiRDBをバージョンアップする場合の注意事項については，「付録H　バージョンアップ手順とバージョンアップ時の注意事項」を参照してください。

なお，バージョンアップについての詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録を参照してください。

(4)　Performance Managementインストール時の注意事項

Performance Managementのプログラムをインストールする場合，次に示すセキュリティ関連プログラムがインストールされていないかどうか確認してください。インストールされている場合，次の説明に従って対処してください。

セキュリティ監視プログラム

セキュリティ監視プログラムを停止するかまたは設定を変更して，Performance Managementのプログラムのインストールを妨げないようにしてください。

ウィルス検出プログラム

ウィルス検出プログラムを停止してからPerformance Managementのプログラムをインストールすることを推奨します。

Performance Managementのプログラムのインストール中にウィルス検出プログラムが稼働している場合，インストールの速度が低下したり，インストールが実行できなかったり，または正しくインストールできなかったりすることがあります。

プロセス監視プログラム

プロセス監視プログラムを停止するかまたは設定を変更して，Performance Managementのサービスまたはプロセス，および共通コンポーネントのサービスまたはプロセスを監視しないようにしてください。

Performance Managementのプログラムのインストール中に，プロセス監視プログラムによって，これらのサービスまたはプロセスが起動されたり停止されたりすると，インストールに失敗することがあります。

Performance Managementのプログラムが1つもインストールされていない環境に新規インストールする場合は，インストール先フォルダにファイルやフォルダがないことを確認してください。

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままインストールした場合，システムの再起動を促すメッセージが表示されることがあります。この場合は，メッセージに従ってシステムを再起動し，インストールを完了させてください。

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままの状態，ディスク容量が不足している状態，またはディレクトリ権限がない状態でインストールした場合，ファイルの展開に失敗することがあります。Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラムが起動している場合はすべて停止してからインストールし直してください。ディスク容量不足やディレクトリ権限不足が問題である場合は，問題を解決したあとでインストールし直してください。

(5)　スキャン対象から除くフォルダおよびファイルに関する注意事項

ウィルススキャン製品やバックアップソフトウェアなどでPFM - Agent for HiRDBが使用するファイルにアクセスすると，I/O遅延やファイル排他などによって障害が発生するおそれがあります。これを防止するため，PFM - Agent for HiRDB稼働中はウィルススキャン製品のスキャン対象やバックアップソフトウェアのバックアップ対象から，インストールフォルダおよびインストールフォルダ配下すべてを除いてください。ログファイルの指定でデフォルト以外のファイルを使用している場合など，インストールフォルダ配下とは別に指定しているファイルがあれば，あわせて除いてください。

2.3　インストール

ここでは，PFM - Agent for HiRDBのプログラムをインストールする順序と提供媒体からプログラムをインストールする手順を説明します。

2.3.1　プログラムのインストール順序

まず，PFM - Baseをインストールし，次にPFM - Agentをインストールします。PFM - BaseがインストールされていないホストにPFM - Agentをインストールすることはできません。

なお，PFM - Managerと同一ホストにPFM - Agentをインストールする場合は，PFM - Manager → PFM - Agentの順でインストールしてください。また，Storeデータベースのバージョン1.0からバージョン2.0にバージョンアップする場合，PFM - AgentとPFM - ManagerまたはPFM - Baseのインストール順序によって，セットアップ方法が異なります。Storeバージョン2.0のセットアップ方法については，「2.7.2　Storeバージョン2.0への移行」を参照してください。

同一ホストに複数のPFM - Agentをインストールする場合，PFM - Agent相互のインストール順序は問いません。

図2‒3　プログラムのインストール順序

2.3.2　PFM - Agent for HiRDBのインストール手順

WindowsホストにPerformance Managementプログラムをインストールするには，提供媒体を使用する方法と，JP1/NETM/DM（JP1/NETM/DMは日本国内の製品名称です）を使用してリモートインストールする方法があります。JP1/NETM/DMを使用する方法については，マニュアル「JP1/NETM/DM　運用ガイド1（Windows(R)用）」を参照してください。

注意事項

OSのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合は，インストール中にユーザーアカウント制御のダイアログが表示されることがあります。ダイアログが表示された場合は，［続行］ボタンをクリックしてインストールを続行してください。［キャンセル］ボタンをクリックした場合は，インストールが中止されます。

提供媒体を使用する場合のインストール手順を次に示します。

プログラムをインストールするホストに，Administrators権限でログオンする。

ローカルホストで起動しているPerformance Managementのサービスがあれば，すべて停止する。

停止するサービスは，物理ホストおよび論理ホスト上のPerformance Managementのサービスです。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

提供媒体をセットし，インストーラーを実行する。

起動したインストーラーの指示に従ってインストールを進めると，PFM - ManagerまたはPFM - Baseのインストール時に設定された次の項目が表示され，確認できます。

ユーザー情報

インストール先のフォルダ

プログラムフォルダ

［インストール］ボタンをクリックして，インストールを開始する。

2.4　セットアップ

ここでは，PFM - Agent for HiRDBを運用するための，セットアップについて説明します。

[図データ]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

2.4.1　言語環境の設定

Windowsは言語環境を設定する個所が複数ありますが，設定はすべて統一しておく必要があります。

言語環境の設定手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の言語環境の設定について説明している個所を参照してください。

2.4.2　PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleへのPFM - Agent for HiRDBの登録[図データ]

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleを使ってPFM - Agentを一元管理するために，PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleにPFM - Agent for HiRDBを登録する手順を説明します。

PFM - Managerのバージョンが08-50以降の場合，PFM - Agentの登録は自動で行われるため，ここで説明する手順は不要です。

ただし，PFM - Managerよりリリース時期が新しいPFM - AgentまたはPFM - RMについては手動登録が必要になる場合があります。手動登録の要否については，PFM - Managerのリリースノートを参照してください。

PFM - Agentの登録の流れを次に示します。

図2‒4　PFM - Agentの登録の流れ

注意事項

PFM - Agentの登録は，インスタンス環境を設定する前に実施してください。

すでにPFM - Agent for HiRDBの情報が登録されているPerformance Managementシステムに，新たに同じバージョンのPFM - Agent for HiRDBを追加した場合，PFM - Agentの登録は必要ありません。

バージョンが異なるPFM - Agent for HiRDBを，異なるホストにインストールする場合，古いバージョン，新しいバージョンの順でセットアップしてください。

PFM - Managerと同じホストにPFM - Agentをインストールした場合，jpcconf agent setupコマンドが自動的に実行されます。共通メッセージログに「KAVE05908-I エージェント追加セットアップは正常に終了しました」と出力されるので，結果を確認してください。コマンドが正しく実行されていない場合は，コマンドを実行し直してください。コマンドの実行方法については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドの章を参照してください。

PFM - Agent for HiRDBの情報を登録する作業では，PFM - Web Consoleの［レポート階層］タブの［System Reports］に「HiRDB」という名前のフォルダが作成されます。

(1)　PFM - Agent for HiRDBのセットアップファイルをコピーする

PFM - Agent for HiRDBをインストールしたホストにあるセットアップファイルをPFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleをインストールしたホストにコピーします。手順を次に示します。

PFM - Web Consoleが起動されている場合は，停止する。

PFM - Agentのセットアップファイルをバイナリーモードでコピーする。

ファイルが格納されている場所およびファイルをコピーする場所を次の表に示します。

表2‒2　コピーするセットアップファイル

PFM - Agentの

セットアップファイル

コピー先

PFMプログラム名

OS

コピー先フォルダ

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtbw.EXE

PFM - Manager

Windows

インストール先フォルダ¥setup¥

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtbu.Z

UNIX

/opt/jp1pc/setup/

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtbw.EXE

PFM - Web Console

Windows

インストール先フォルダ¥setup¥

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtbu.Z

UNIX

/opt/jp1pcwebcon/setup/

(2)　PFM - Managerホストでセットアップコマンドを実行する

PFM - ManagerでPFM - Agent for HiRDBをセットアップするための次のコマンドを実行します。

jpcconf agent setup -key HiRDB

注意事項

コマンドを実行するローカルホストのPerformance Managementのプログラムおよびサービスが完全に停止していない状態でjpcconf agent setupコマンドを実行した場合，エラーが発生することがあります。その場合は，Performance Managementのプログラムおよびサービスが完全に停止したことを確認したあと，再度jpcconf agent setupコマンドを実行してください。

PFM - ManagerホストにあるPFM - Agentのセットアップファイルは，この作業が終了したあと，削除してもかまいません。

(3)　PFM - Web Consoleホストでセットアップコマンドを実行する

PFM - Web ConsoleでPFM - Agent for HiRDBをセットアップするための次のコマンドを実行します。

jpcwagtsetup

PFM - Web ConsoleホストにあるPFM - Agentのセットアップファイルは，この作業が終了したあと削除してもかまいません。

2.4.3　インスタンス環境の設定

インスタンス環境の設定について説明します。

インスタンス環境の設定は，HiRDBのシステムマネジャが稼働するホストで実施してください。なお，HiRDBのシステムマネジャが稼働していないホストでは，インスタンス環境の設定は実施しないでください。HiRDBのシステムマネジャが稼働していないホストにインスタンス環境を設定した場合，不当に履歴情報が収集され，正しい情報が取得できません。

複数のインスタンス環境を設定する場合は，この手順を繰り返し実施して，すべて異なる名称で設定してください。PFM - Agent for HiRDBは，一時的に作成するフォルダの名称にインスタンス名を使用します。このため，同一名称のインスタンスが複数存在する場合，タイミングによって内部ファイルの競合が発生し，誤った情報の収集や異常終了の原因となります。

設定するインスタンス情報を次の表に示します。セットアップの操作を始める前に，これらの情報をあらかじめ確認してください。特に監視対象HiRDBが識別子付きセットアップでセットアップされていて，同一ホスト上に標準セットアップされたHiRDBシステムが存在する場合，次に示すHiRDBのクライアント環境定義の内容に注意してください。

PDDIR，PDCONFPATH，PDHOST，PDNAMEPORT，PDUSER，PDUXPLDIR

HiRDBのクライアント環境定義の詳細については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

表2‒3　PFM - Agent for HiRDBのインスタンス情報

項目

説明

設定できる値

デフォルト値

PDDIR

監視対象のHiRDBシステムのシステムマネジャを含むHiRDBユニットのHiRDB運用ディレクトリのパス（環境変数PDDIRの値）。

200バイト以内のパス名

なし

PDCONFPATH

監視対象のHiRDBシステムのシステムマネジャを含むHiRDBユニットの環境変数PDCONFPATHの値。

「PDDIRの値¥conf」が設定されます。

205バイト以内のパス名

HiRDB_user

DBA権限を持つHiRDB認可識別子。大文字と小文字を区別する場合は全体を"（引用符）で囲んでください。囲まなければすべて大文字として扱われます。

10バイト以内の文字列

HiRDB_password

HiRDB_userに対応するパスワード。大文字と小文字を区別する場合は全体を"（引用符）で囲んでください。囲まなければすべて大文字として扱われます。

32バイト以内の文字列

HiRDB_admin

HiRDB管理者。大文字と小文字を区別する場合でも"（引用符）で囲まないでください。

128バイト以内の文字列

Store Version

Storeバージョン。

{1.0|2.0}

2.0

インスタンス環境を構築するには，jpcconf inst setupコマンドを使用します。インスタンス環境の構築手順を次に示します。

サービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcconf inst setupコマンドを実行する。

例えば，PFM - Agent for HiRDBのインスタンス名HRD1のインスタンス環境を構築する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcconf inst setup -key HiRDB -inst HRD1

agtb：HiRDBエージェントを示します。

jpcconf inst setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

HiRDBのインスタンス情報を設定する。

表2-3に示した項目を，コマンドの指示に従って入力してください。各項目とも省略できません。

すべての入力が終了すると，インスタンス環境が構築されます。構築時に入力したインスタンス情報を変更したい場合は，再度jpcconf inst setupコマンドを実行し，インスタンス環境を更新してください。インスタンス環境の更新については，「2.7.3　インスタンス環境の更新」を参照してください。

構築されるインスタンス環境を次に示します。

インスタンス環境のフォルダ構成

次のフォルダ下にインスタンス環境が構築されます。

物理ホストの場合：インストール先フォルダ¥agtb

論理ホストの場合：環境フォルダ※¥agtb

注※

環境フォルダとは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のフォルダです。

構築されるインスタンス環境のフォルダ構成を次に示します。

表2‒4　インスタンス環境のフォルダ構成

フォルダ名・ファイル名

説明

agent

インスタンス名

jpcagt.ini

Agent Collectorサービス起動情報ファイル

jpcagt.ini.model※

Agent Collectorサービス起動情報ファイルのモデルファイル

jpcagtbdef.ini

インスタンス設定ファイル

jpcagtbdef.ini.model※

インスタンス設定ファイルのモデルファイル

inssetup.bat

インスタンス設定用バッチファイル

log

ログファイル格納フォルダ

store

インスタンス名

jpcsto.ini

Agent Storeサービス起動情報ファイル

jpcsto.ini.model※

Agent Storeサービス起動情報ファイルの初期化用ファイル

*.DAT

データモデル定義ファイル

dump

エクスポート先フォルダ

backup

バックアップ先フォルダ

log

ログファイル格納フォルダ

partial

標準のデータベース部分バックアップ先フォルダ（Storeバージョン2.0の場合）

import

標準のデータベースインポート先フォルダ（Storeバージョン2.0の場合）

STPD

PDレコードタイプのパフォーマンスデータ格納先フォルダ（Storeバージョン2.0の場合）

STPI

PIレコードタイプのパフォーマンスデータ格納先フォルダ（Storeバージョン2.0の場合）

STPL

PLレコードタイプのパフォーマンスデータ格納先フォルダ（Storeバージョン2.0の場合）

注※

インスタンス環境を構築した時点の設定値に戻したいときに使用します。

インスタンス環境のサービスID

インスタンス環境のサービスIDは次のようになります。

プロダクトID 機能ID インスタンス番号 インスタンス名 [ホスト名]

PFM - Agent for HiRDBの場合，インスタンス名にはjpcconf inst setupコマンドで指定したインスタンス名が表示されます。

サービスIDについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，付録を参照してください。

インスタンス環境のWindowsのサービス名

インスタンス環境のWindowsのサービス名は次のようになります。

Agent Collectorサービス：PFM - Agent for HiRDB インスタンス名[論理ホスト名]

Agent Storeサービス：PFM - Agent Store for HiRDB インスタンス名[論理ホスト名]

Windowsのサービス名については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，付録を参照してください。

(1)　インスタンス設定ファイルを作成する

インスタンス設定ファイル（インストール先フォルダ¥agtb¥agent¥インスタンス名¥jpcagtbdef.ini）に次の構成および情報を設定します。

HiRDB運用ディレクトリに関する情報

HiRDB/パラレルサーバの構成

HiRDBのシステムマネジャが稼働しないホストに関する情報

PD_ROT1，PD_ROT2レコードの収集に関する情報

PI_RDST，PI_RDDSレコード収集時の収集対象RDエリアに関する情報

PI_FSSTレコード，PI_SSYSレコード，PI_RDFLレコードおよびPI_RDFSレコード収集時のリモート実行に関する情報

PI_SSYSレコード，PI_RDFLレコードおよびPI_RDFSレコード収集時に関する情報

PFM-Agent for HiRDBがレコードを収集する上での共通機能オプション情報

なお，インスタンスを作成すると，jpcagtbdef.iniファイルは初期化されます。

インスタンス設定ファイルのフォーマットを次の図に示します。

図2‒5　インスタンス設定ファイルjpcagtbdef.iniのフォーマット（Windowsの場合）

注意

各情報は「ラベル=値」という形式で指定します。ラベルの前後，および値の前後には，余分な文字（空白文字，引用符など）を記述しないでください。

1カラム目が「;」（半角セミコロン）の行はコメント行です。

AGTBPATHセクション

2ユニット以上のHiRDB/パラレルサーバを監視する場合に指定します。

ホスト名とPFM - Agent for HiRDBのインストール先フォルダのパス名を指定します。PI_FSST，PI_SSYS，PI_RDFLまたはPI_RDFSレコードを収集する場合に必要です。

記述がない場合は，該当するホストに存在するユニットの，サーバの作業表用HiRDBファイルシステム領域の情報や統計情報を収集しません。

AGTBPATHセクションに設定するラベルと値を次に示します。

表2‒5　AGTBPATHセクションに設定するラベルと値

ラベル

値

リモートホスト名※1 ※2

「リモートホスト名」で示されたホスト上のPFMのインストール先フォルダのパス。絶対パスで指定すること。

注※1

リモートホスト名には，次に示す表のホスト名を指定してください。ただし，監視対象のHiRDBシステムのシステムマネジャが稼働するホストは指定しないでください。

注※2

同一ホスト上に複数の監視対象HiRDBユニットがある場合，そのホスト名は1回だけ設定してください。

表2‒6　HiRDBユニットの系切り替え構成とリモートホスト名の指定方法

HiRDBユニットの系切り替え構成

リモートホスト名の指定方法

系切り替えなし

該当するユニット識別子の-uに指定されている，pdsysのpdunitオペランド-xに指定したホスト名を指定する。

IPアドレス引き継ぎありスタンバイ型系切り替え

1：1スタンバイレス型系切り替え

影響分散スタンバイレス型系切り替え

IPアドレス引き継ぎなしスタンバイ型系切り替え

該当するユニット識別子の-uに指定されている，pdsysのpdunitオペランド -xに指定したホスト名および-cに指定したホスト名を指定する。

PDDIRセクション

2ユニット以上のHiRDB/パラレルサーバを監視する場合に指定します。

ユニット名とPDDIRを指定します。次の条件をすべて満たす場合は，該当するユニットにPDDIRを設定してください。

PI_FSST，PI_SSYS，PI_RDFL，またはPI_RDFSレコードを収集する場合

HiRDBシステム共通定義ファイル（pdsysファイル）のpdunitオペランドに-dオプションの指定がない場合

この指定がない場合，HiRDBのシステムマネジャが稼働しないホストに存在するユニットの作業表用HiRDBファイルシステム領域の情報や統計情報を収集しません。

PDDIRセクションに設定するラベルと値を次に示します。

表2‒7　PDDIRセクションに設定するラベルと値

ラベル

値

ユニット識別子

「ユニット識別子」で示されるHiRDBユニットの環境変数PDDIRの値を指定する。

PDCONFPATHセクション

2ユニット以上のHiRDB/パラレルサーバを監視する場合に指定します。

ユニット名とPDCONFPATHを指定します。PI_FSST，PI_SSYS，PI_RDFL，またはPI_RDFSレコードを収集する場合に必要です。

この指定がない場合，HiRDBのシステムマネジャが稼働しないホストに存在するユニットの作業表用HiRDBファイルシステム領域の情報や統計情報を収集しません。

PDCONFPATHセクションに設定するラベルと値を次に示します。

表2‒8　PDCONFPATHセクションに設定するラベルと値

ラベル

値

ユニット識別子

「ユニット識別子」で示されるHiRDBユニットの環境変数PDCONFPATHの値を指定する。

ROT1_Optionsセクション

PD_ROT1_Optionsセクションには，PD_ROT1収集時に実行する，pddbst -k predコマンドのコマンドオプションを指定します。省略すると，監視期間または基準定義ファイルが指定されていない状態の情報が収集されます。

表2‒9　PD_ROT1セクションに設定するラベルと値

ラベル

値

Option_c

pddbst -k pred コマンドの-cオプションに使用する「基準値定義ファイル」の絶対パス（590バイト以内）を指定する。

Option_R

pddbst -k pred コマンドの-Rオプションに使用する「監視期間」および「メンテナンス延長期間」を指定する。

ROT2_Optionsセクション

PD_ROT2_Optionsセクションには，PD_ROT2収集時に実行する，pddbst -k predコマンドのコマンドオプションを指定します。省略すると，監視期間または基準定義ファイルが指定されていない状態の情報が収集されます。

表2‒10　PD_ROT2セクションに設定するラベルと値

ラベル

値

Option_c

pddbst -k pred コマンドの-cオプションに使用する「基準値定義ファイル」の絶対パス（590バイト以内）を指定する。

Option_R

pddbst -k pred コマンドの-Rオプションに使用する「監視期間」および「メンテナンス延長期間」を指定する。

RDST_RDAREAセクション

RDST_RDAREAセクションには，PI_RDSTレコード収集時にデータ収集したいRDエリア名を，コンマ区切りで指定します。指定したRDエリアに関するパフォーマンスデータが収集されます。

HiRDBのpddblsコマンドと同様に，RDエリア名はRDエリア名一括指定ができます。

RDエリア名一括指定については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

RDエリア名は重複して指定できません。RDエリア名を重複指定した場合，重複排除をしたRDエリアに関するパフォーマンスデータが収集されます。

例えば，RDST_RDAREAセクションにRDエリア名を指定する場合は次のようになります。

HiRDB環境のRDエリアの構成：

RDMAST，RDDIRT，RDDICT，RDDATA10，RDDATA20，RDDATA30，RDINDX10，RDINDX20，RDINDX30

RDST_RDAREAセクションの指定：

［RDST_RDAREA］

RDAREA_NAME=RDMAST,RDDATA10,RDDATA*,*RDDATA*

PI_RDSTレコードで収集対象となるRDエリア：

RDMAST，RDDATA10，RDDATA20，RDDATA30

注意事項

RDエリア名はアポストロフィ(')，引用符(")，エスケープ文字＋引用符(¥")などの区切り文字を指定しないでください。

RDエリア名の前方および後方に空白文字を含むRDエリアについては，動作が保証されません。

RDAREA_NAMEラベルに値を指定していない場合は，すべてのRDエリアに関するパフォーマンスデータが収集されます。

RDAREA_NAMEラベルの一部の指定に誤りがある場合は，正しく設定されたRDエリアに関するパフォーマンスデータだけが収集されます。

表2‒11　RDST_RDAREAセクションに設定するラベルと値

ラベル

値

RDAREA_NAME

PI_RDSTレコード収集時にデータを収集したいRDエリア名をコンマ区切りで指定する。設定できるサイズはラベル名（RDAREA_NAME）を含む8,192バイト以内。

RDDS_RDAREAセクション

RDDS_RDAREAセクションには，PI_RDDSレコード収集時にデータ収集したいRDエリア名を，コンマ区切りで指定します。指定したRDエリアに関するパフォーマンスデータが収集されます。

HiRDBのpddblsコマンドと同様に，RDエリア名はRDエリア名一括指定ができます。

RDエリア名一括指定については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

RDエリア名は重複して指定できません。RDエリア名を重複指定した場合，重複排除をしたRDエリアに関するパフォーマンスデータが収集されます。

例えば，RDDS_RDAREAセクションにRDエリア名を指定する場合は次のようになります。

HiRDB環境のRDエリアの構成：

RDMAST，RDDIRT，RDDICT，RDDATA10，RDDATA20，RDDATA30，RDINDX10，RDINDX20，RDINDX30

RDDS_RDAREAセクションの指定：

［RDDS_RDAREA］

RDAREA_NAME=RDMAST,RDDATA10,RDDATA*,*RDDATA*

PI_RDDSレコードで収集対象となるRDエリア：

RDMAST，RDDATA10，RDDATA20，RDDATA30

注意事項

RDエリア名はアポストロフィ(')，引用符(")，エスケープ文字＋引用符(¥")などの区切り文字を指定しないでください。

RDエリア名の前方および後方に空白文字を含むRDエリアについては，動作が保証されません。

RDAREA_NAMEラベルに値を指定していない場合は，すべてのRDエリアに関するパフォーマンスデータが収集されます。

RDAREA_NAMEラベルの一部の指定に誤りがある場合は，正しく設定されたRDエリアに関するパフォーマンスデータだけが収集されます。

表2‒12　RDDS_RDAREAセクションに設定するラベルと値

ラベル

値

RDAREA_NAME

PI_RDDSレコード収集時にデータを収集したいRDエリア名をコンマ区切りで指定する。設定できるサイズはラベル名（RDAREA_NAME）を含む8,192バイト以内。

REMOTE_OPERATION_FOR_ACTIVITYセクション

HiRDB/パラレルサーバで，稼働しているHiRDBユニットのパフォーマンスデータだけを取得するときに，「SETTING=ON」を指定します。デフォルトは指定なしです。

「SETTING=ON」を指定すると，HiRDBのシステムマネジャが存在するホストからほかのホストに対して，パフォーマンスデータを取得するコマンドがリモート実行されます。パフォーマンスデータの取得がシステムマネジャの稼働が前提となるため，ネットワークとログの容量の負荷を軽減できます。

指定を省略すると，システムマネジャが停止している場合でも，HiRDB/パラレルサーバを構成する各サーバのパフォーマンスデータが取得されます。システムマネジャが停止していても，ほかのHiRDBサーバのパフォーマンスデータを継続して取得できますが，ネットワークとログの容量の負荷が高くなることがあります。

このセクションは，インスタンス単位に設定できますが，レコード単位には設定できません。

レコードの種類によってリモート実行する判断方法が異なります。REMOTE_OPERATION_FOR_ACTIVITYセクションに設定するラベルと値を次の表に示します。

表2‒13　REMOTE_OPERATION_FOR_ACTIVITYセクションに設定するラベルと値

ラベル

値

SETTING

PI_FSSTレコード収集時に，ユニットのステータスがACTIVEであるホストに対してだけリモート実行する場合に「ON」と指定する。

コマンドを実行できない状態（pdls -d svrコマンドの実行結果がKFPS01853-W）のホストには，リモート実行されません。

PI_SSYS，PI_RDFLおよびPI_RDFSレコード収集時に，pdls -d stjコマンドの実行結果から，統計情報の取得状況が判明しているユニットが存在するホストに対してだけリモート実行する場合に，「ON」と指定する。

HiRDBの状態（pdls -d svrコマンドの実行結果）およびREMOTE_OPERATION_FOR_ACTIVITYセクションの設定と，リモート実行されるかどうかの関係を次の表に示します。

表2‒14　HiRDBの状態およびREMOTE_OPERATION_FOR_ACTIVITYセクションの設定とリモート実行有無の関係

システムマネジャのホスト

システムマネジャ以外のホスト

REMOTE_OPERATION_FOR_ACTIVITY

リモート実行有無

コマンド実行可（KFPS01853-Wが出力されない）

ACTIVE

SETTING=ON

○

上記以外（指定なしも含む）

○

上記以外

SETTING=ON

×

上記以外（指定なしも含む）

○

コマンド実行不可（KFPS01853-Wが出力される）

ACTIVE

SETTING=ON

×

上記以外（指定なしも含む）

○

上記以外

SETTING=ON

×

上記以外（指定なしも含む）

○

（凡例）

○：リモート実行します

×：リモート実行しません

REMOTE_OPERATION_FOR_ACTIVITYセクションの設定内容のメリットおよびデメリットを次の表に示します。

表2‒15　REMOTE_OPERATION_FOR_ACTIVITYセクションの設定内容のメリットおよびデメリット

REMOTE_OPERATION_FOR_ACTIVITY

メリット

デメリット

SETTING=ON

PFM - Agent for HiRDBが実行するリモート実行で，ネットワーク障害などによって不要な負荷が掛からない（ただし，HiRDBサーバのユニット間通信の監視で起こるタイムラグによるステータス誤認識を除く）。

システムマネジャが停止していると，ユニット全体のパフォーマンスデータが収集されない。

また，システムマネジャが稼働していて，システムマネジャ以外のユニットが停止している場合，そのシステムマネジャ以外のユニットに対するパフォーマンスデータは収集されない。

上記以外（指定なしも含む）

HiRDB/パラレルサーバ内のシステムマネジャが停止していても，ユニット全体のパフォーマンスデータが収集される。

PFM - Agent for HiRDBが実行するリモート実行で，ネットワーク障害などによって不要な負荷が掛かることがある。

NOT_EXECUTE_PDSTJSYNCセクション

PFM-Agent for HiRDBは，システムの稼働に関する統計情報（sys統計情報）やデータベース操作に関するHiRDBファイルの統計情報（fil統計情報）を取得するため，pdstjsyncコマンドを実行します。pdstjsyncコマンドには，コマンド実行時点でのsys統計情報の取得を抑止し，指定した時間間隔でだけsys統計情報を取得するオプション（-mオプション）があります。-mオプションを省略すると，指定した時間間隔とは別に，コマンド実行時点のsys統計情報が取得され，異なる時間間隔のsys統計情報が混在することがあります。そのため，PFM-Agent for HiRDBは-mオプション付きの動作で統計情報を取得しています。

ただし，pdstjsyncコマンドの-mオプションをサポートしていないHiRDBを使用する場合は，上記の統計情報の混在が起こります。この混在を防止するため，pdstjsyncコマンドの実行を抑止する場合に，NOT_EXECUTE_PDSTJSYNCセクションに「SETTING=ON」と指定します。指定すると，PI_SSYSレコード，PI_RDFLレコードおよびPI_RDFSレコード収集時に，pdstjsyncコマンドの実行による異なる時間間隔のsys統計情報の混在を防止できます。

NOT_EXECUTE_PDSTJSYNCセクションは，-mオプションをサポートしていないHiRDB用の指定であるため，pdstjsyncコマンドの-mオプションをサポートしているHiRDBの場合，NOT_EXECUTE_PDSTJSYNCセクションの指定値は無視されます。

pdstjsyncコマンドの-mオプションをサポートしていないHiRDBの場合，「SETTING=ON」以外の値を指定すると，エラーメッセージが出力されますが，指定は無視され処理は続行されます。

このセクションは，インスタンス単位に設定できますが，レコード単位には設定できません。

NOT_EXECUTE_PDSTJSYNCセクションに設定するラベルと値を次の表に示します。

表2‒16　NOT_EXECUTE_PDSTJSYNCセクションに設定するラベルと値

ラベル

値

SETTING

PI_SSYSレコード，PI_RDFLレコードおよびPI_RDFSレコード収集時に，pdstjsyncコマンドの-mオプションをサポートしていないHiRDBを使用していて，pdstjsyncコマンドを実行したくない場合に，「ON」と指定する。

NOT_EXECUTE_PDSTJSYNCセクションには，SETTING=ONの指定を推奨します。なお，使用するHiRDBのバージョンとNOT_EXECUTE_PDSTJSYNCセクションの設定によって，pdstjsyncコマンドの実行有無が変わります。その内容を次の表に示します。

表2‒17　HiRDBのバージョンでのpdstjsyncコマンド実行有無

推奨順

HiRDBのバージョン

NOT_EXECUTE_PDSTJSYNC

pdstjsyncコマンド実行有無

1

pdstjsyncコマンドの-mオプションをサポートしているバージョンのHiRDB

SETTING=ON

◎

上記以外（指定なしも含む）

◎

2

pdstjsyncコマンドの-mオプションをサポートしていないバージョンのHiRDB

SETTING=ON

×

3

上記以外（指定なしも含む）

○※

（凡例）

◎：pdstjsyncコマンドの-mオプションを実行します

○：pdstjsyncコマンドを実行します

×：pdstjsyncコマンドを実行しません

注※

指定に誤りがある場合だけ，エラーメッセージが出力されます。

pdstjsyncコマンドの-mオプションをサポートしていないHiRDBの場合の，NOT_EXECUTE_PDSTJSYNCセクションの指定内容のメリットおよびデメリットを次の表に示します。

表2‒18　NOT_EXECUTE_PDSTJSYNCセクションの指定内容のメリットおよびデメリット（pdstjsyncコマンド -mオプション未サポートのHiRDBの場合）

NOT_EXECUTE_PDSTJSYNC

メリット

デメリット

SETTING=ON

HiRDBのsys統計情報を出力する時間間隔以外にsys統計情報が出力されない。

収集契機が直近の，HiRDBのsys統計情報およびfil統計情報を収集できない。

上記以外（指定なしも含む）

収集契機が直近の，HiRDBのsys統計情報およびfil統計情報を収集できる。

HiRDBのsys統計情報を出力する時間間隔以外にもsys統計情報が出力される。

COMMON_OPTIONセクション

COMMON_OPTIONセクションには，PFM-Agent for HiRDBがレコードを収集する上での共通機能オプションを指定します。

表2‒19　COMMON_OPTIONセクションに設定するラベルと値

ラベル

値

機能

OPTIMIZE_LEVEL※

0

共通機能オプションが無効になる（デフォルト（指定なしも含む））。

1

RDエリア数が1,000個以上のHiRDB環境で，PI_RDST，PI_RDDSレコードの収集時間の短縮を見込むことができるグローバルバッファ名取得処理高速化オプションが有効になる。この機能はRDエリア数にだけ依存し，グローバルバッファ数には依存しない。なお，インスタンス単位の設定となり，レコード単位の設定はできない。

上記以外

KAVF15068-Wメッセージを出力し，0を指定した場合と同じになる。

注※

OPTIMIZE_LEVELの値には半角数字を指定してください。

(2)　2ユニット以上のHiRDB/パラレルサーバを監視する場合の設定

PFM - Agent for HiRDBのインスタンスで2ユニット以上のHiRDB/パラレルサーバを監視する場合，インスタンスをセットアップしたあとに，次に示す手順でサービスのアカウントをHiRDBと同じアカウントに変更してください。アカウントを変更しなかった場合には，PFM - Agent for HiRDBがHiRDBのシステムマネジャ以外のユニットの情報を収集できないことがあります。

［コントロールパネル］の［サービス］をダブルクリックする。

［サービス］に表示されているリストボックスから［PFM - Agent for HiRDB<インスタンス名>］を選択し，「停止」をクリックする。

PFM - Agent for HiRDB <インスタンス名>のサービスが開始状態でないことを確認します。

［サービス］に表示されているリストボックスから［PFM - Agent for HiRDB<インスタンス名>］を選択し，サービスのプロパティを開く。

「ログオン」が「ローカルシステムアカウント」に設定されているので，「アカウント」を選択する。

「アカウント」の右にあるボタンをクリックし，［ユーザの選択］を開く。

名前の一覧から，HiRDBと同じユーザーを選択し，「OK」をクリックする。

［パスワード］ボックスに該当ユーザーのパスワードを入力する。同じパスワードを［パスワードの確認入力］ボックスにも入力する。

「OK」をクリックする。

［サービス］に表示されているリストボックスから［PFM - Agent for HiRDB<インスタンス名>］を選択し，「開始」をクリックする。

次に示すHiRDBのクライアント環境定義は，このアカウントのユーザー環境変数に定義してください。

PDDIR，PDCONFPATH，PDHOST，PDNAMEPORT，PDUSER，PDUXPLDIR

2.4.4　ネットワークの設定[図データ]

Performance Managementを使用するネットワーク構成に応じて，変更する場合にだけ必要な設定です。

ネットワークの設定では次の3つの項目を設定できます。

IPアドレスを設定する

Performance Managementを複数のLANに接続されたネットワークで使用するときに設定します。複数のIPアドレスを設定するには，jpchostsファイルにホスト名とIPアドレスを定義します。設定したjpchostsファイルはPerformance Managementシステム全体で統一させてください。

詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号を設定する

Performance Managementが使用するポート番号を設定できます。運用での混乱を避けるため，ポート番号とサービス名は，Performance Managementシステム全体で統一させてください。

ポート番号の設定の詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ファイアウォールを設定する

ファイアウォールを有効にした環境で運用する場合，インストールしたあとで，実行に必要なポート番号をファイアウォールの規則に登録して，ファイアウォールを透過できるように設定してください。

ファイアウォール環境でのポート番号の設定方法は，「付録E.3　Windowsファイアウォール環境での設定方法」を参照してください。

2.4.5　ログのファイルサイズ変更[図データ]

Performance Managementの稼働状況を，Performance Management独自のログファイルに出力します。このログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。このファイルサイズを変更したい場合にだけ，必要な設定です。

詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

2.4.6　パフォーマンスデータの格納先の変更[図データ]

PFM - Agent for HiRDBで管理されるパフォーマンスデータを格納するデータベースの保存先，バックアップ先またはエクスポート先のフォルダを変更したい場合にだけ，必要な設定です。

パフォーマンスデータは，デフォルトで，次の場所に保存されます。

保存先：インストール先フォルダ¥agtb¥store¥インスタンス名¥

バックアップ先：インストール先フォルダ¥agtb¥store¥インスタンス名¥backup¥

部分バックアップ先※：インストール先フォルダ¥agtb¥store¥インスタンス名¥partial¥

エクスポート先：インストール先フォルダ¥agtb¥store¥インスタンス名¥dump¥

インポート先※：インストール先フォルダ¥agtb¥store¥インスタンス名¥import¥

注※

Storeバージョン2.0を使用時だけ設定できます。

注意事項

論理ホストで運用する場合のデフォルトの保存先については，「インストール先フォルダ」を「環境フォルダ¥jp1pc」に読み替えてください。

詳細については，「2.7.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

2.4.7　PFM - Agent for HiRDBの接続先PFM - Managerの設定

PFM - Agentがインストールされているホストで，そのPFM - Agentを管理するPFM - Managerを設定します。接続先のPFM - Managerを設定するには，jpcconf mgrhost defineコマンドを使用します。

注意事項

同一ホスト上に，複数のPFM - Agentがインストールされている場合でも，接続先に指定できるPFM - Managerは，1つだけです。PFM - Agentごとに異なるPFM - Managerを接続先に設定することはできません。

PFM - AgentとPFM - Managerが同じホストにインストールされている場合，接続先PFM - ManagerはローカルホストのPFM - Managerとなります。この場合，接続先のPFM - ManagerをほかのPFM - Managerに変更できません。

手順を次に示します。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを停止する

セットアップを実施する前に，ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，サービスの起動と停止について説明している章を参照してください。

jpcconf mgrhost defineコマンド実行時に，Performance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，停止を問い合わせるメッセージが表示されます。

接続先のPFM - Managerホストのホスト名を指定して，jpcconf mgrhost defineコマンドを実行する

例えば，接続先のPFM - Managerがホストhost01上にある場合，次のように指定します。

jpcconf mgrhost define -host host01

2.4.8　動作ログ出力の設定[図データ]

PFMサービスの起動・停止時や，PFM - Managerとの接続状態の変更時に動作ログを出力したい場合に必要な設定です。動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

設定方法については，「付録J　動作ログの出力」を参照してください。

2.5　アンインストール

ここでは，PFM - Agent for HiRDBをアンインストールおよびアンセットアップする手順を示します。

2.5.1　アンインストール前の注意事項

ここでは，PFM - Agent for HiRDBをアンインストールおよびアンセットアップするときの注意事項を次に示します。

(1)　アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項

PFM - Agentをアンインストールするときは，必ず，Administrators権限を持つアカウントで実行してください。

(2)　ネットワークに関する注意事項

Performance Managementプログラムをアンインストールしても，servicesファイルに定義されたポート番号は削除されません。

また，ファイアウォールの規則に登録したポート番号を削除する必要があります。削除方法は，「付録E.6　Windowsファイアウォール環境での設定削除方法」を参照してください。

(3)　プログラムに関する注意事項

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままアンインストールした場合，ファイルやフォルダが残ることがあります。この場合は，手動でインストール先フォルダ以下をすべて削除してください。

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままアンインストールした場合，システムの再起動を促すメッセージが出力されることがあります。この場合，システムを再起動して，アンインストールを完了させてください。

PFM - BaseとPFM - Agentがインストールされているホストの場合，PFM - BaseのアンインストールはPFM - Agentをアンインストールしないと実行できません。この場合，PFM - Agent → PFM - Baseの順にアンインストールしてください。また，PFM - ManagerとPFM - Agentがインストールされているホストの場合も同様に，PFM - ManagerのアンインストールはPFM - Agentをアンインストールしないと実行できません。この場合，PFM - Agent → PFM - Managerの順にアンインストールしてください。

(4)　サービスに関する注意事項

PFM - Agentをアンインストールしただけでは，jpctool service listコマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。サービス情報の削除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップの章にあるサービスの削除の説明を参照してください。

(5)　その他の注意事項

PFM - Web Consoleがインストールされているホストから，Performance Managementプログラムをアンインストールする場合は，Webブラウザの画面をすべて閉じてからアンインストールを実施してください。

アンインストールを実行する前にjpcconf inst setupコマンドまたはPFM - Web Consoleで，エージェントログの出力先フォルダを確認してください。エージェントログの出力先をデフォルト値（インストール先フォルダ¥agtb¥store¥インスタンス名¥log¥）以外に設定している場合，アンインストールしてもエージェントログファイルは削除されません。この場合，アンインストール実行後にエージェントログファイルを手動で削除してください。

2.5.2　インスタンス環境のアンセットアップ

インスタンス環境をアンセットアップするには，まず，インスタンス名を確認し，インスタンス環境を削除します。インスタンス環境の削除は，PFM - Agentホストで実施します。

インスタンス名を確認するには，jpcconf inst listコマンドを使用します。また，構築したインスタンス環境を削除するには，jpcconf inst unsetupコマンドを使用します。

インスタンス環境をアンセットアップする手順を次に示します。

インスタンス名を確認する。

PFM - Agent for HiRDBを示すサービスキーを指定して，jpcconf inst listコマンドを実行します。

jpcconf inst list -key HiRDB

設定されているインスタンス名がHRD1の場合，HRD1と表示されます。

インスタンス環境のPFM - Agentのサービスが起動されている場合は，停止する。

サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，サービスの起動と停止について説明している章を参照してください。

インスタンス環境を削除する。

PFM - Agent for HiRDBを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcconf inst unsetupコマンドを実行します。

設定されているインスタンス名がHRD1の場合，次のように指定します。

jpcconf inst unsetup -key HiRDB -inst HRD1

jpcconf inst unsetupコマンドが正常終了すると，インスタンス環境として構築されたフォルダ，サービスIDおよびWindowsのサービスが削除されます。

注意

インスタンス環境をアンセットアップしても，jpctool service listコマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。この場合，jpctool service deleteコマンドを使用してサービスの情報を削除してください。次に指定例を示します。

インスタンス名：HRD1

ホスト名：host01

Agent CollectorサービスのサービスID：BA1HRD1[host01]

Agent StoreサービスのサービスID：BS1HRD1[host01]

jpctool service delete -id サービスID -host host01

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

また，インスタンス環境をアンセットアップしても，フォルダおよびファイルが残ることがあります。その場合，必要に応じて削除してください。

アンセットアップ後に削除した方がよいフォルダを次の表に示します。

表2‒20　アンセットアップ後に削除した方がよいフォルダ（Windowsの場合）

フォルダ名

対象ホスト

フォルダが生成される場面

インストール先フォルダ¥agtb¥agtbtmp¥インスタンス名¥

HiRDBシステムマネジャホスト

次のレコードの収集時

PD_ROT1レコード

PD_ROT2レコード

インストール先フォルダ¥agtb¥sttmp¥HiRDBシステムマネジャホスト名¥インスタンス名¥

すべてのHiRDBホスト

次のレコードの収集時

PI_SSYSレコード

PI_RDFLレコード

PI_RDFSレコード

インストール先フォルダ¥agtb¥svrtmp¥インスタンス名¥

HiRDBシステムマネジャホスト

PI_FSSTレコードの収集時

2.5.3　接続先PFM - Managerの解除

接続先PFM - Managerを解除する場合は，対象のPFM - Managerに接続しているPFM - Agent for HiRDBのサービス情報を削除する必要があります。

サービス情報の削除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップ（Windowsの場合）の章にある，サービス情報の削除手順について説明している個所を参照してください。

なお，接続先を別のPFM - Managerに変更する場合は，「2.4.7　PFM - Agent for HiRDBの接続先PFM - Managerの設定」を参照してください。

2.5.4　アンインストール手順

PFM - Agent for HiRDBをアンインストールする手順を説明します。

PFM - Agent for HiRDBをアンインストールするホストに，Administrators権限でログオンする。

ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止する。

サービス情報を表示して，サービスが起動されていないか確認してください。ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。なお，停止するサービスは物理ホスト上および論理ホスト上のすべてのサービスです。

サービスの表示方法およびサービス情報の停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

アンインストールするPerformance Managementプログラムを選択する。

Windowsの［コントロールパネル］で［プログラムと機能］※を選択して，アンインストールするPerformance Managementプログラムを選択します。

注※　Windowsのバージョンによって名称が異なる場合があります。

［削除］を選択し，［OK］ボタンをクリックする。

選択したプログラムがアンインストールされます。

注意事項

OSのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合は，アンインストール中にユーザーアカウント制御のダイアログが表示されることがあります。ダイアログが表示された場合は，［続行］ボタンをクリックしてアンインストールを続行してください。［キャンセル］ボタンをクリックした場合は，アンインストールが中止されます。

2.6　PFM - Agent for HiRDBのシステム構成の変更

監視対象システムのネットワーク構成の変更や，ホスト名の変更などに応じて，PFM - Agent for HiRDBのシステム構成を変更する場合があります。ここでは，Agent for HiRDBのシステム構成を変更する手順を説明します。

PFM - Agent for HiRDBのシステム構成を変更する場合，PFM - ManagerやPFM - Web Consoleの設定変更もあわせて変更する必要があります。Performance Managementのシステム構成を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

物理ホスト名またはエイリアス名を変更するときに，固有の追加作業が必要なPFM - Agentもありますが，PFM - Agent for HiRDBの場合，固有の追加作業は必要ありません。

なお，インスタンスをアンセットアップしないでホスト名を変更すると，不要なフォルダおよびファイルが残ることがあります。その場合，必要に応じて削除してください。

ホスト名の変更後に削除した方がよいフォルダを次の表に示します。

表2‒21　ホスト名の変更後に削除した方がよいフォルダ（Windowsの場合）

フォルダ名

対象ホスト

フォルダが生成される場面

インストール先フォルダ¥agtb¥sttmp¥HiRDBシステムマネジャホスト名¥

すべてのHiRDBホスト

次のレコードの収集時

PI_SSYSレコード

PI_RDFLレコード

PI_RDFSレコード

2.7　PFM - Agent for HiRDBの運用方式の変更

収集した稼働監視データの運用手順の変更などで，PFM - Agent for HiRDBの運用方式を変更する場合があります。ここでは，PFM - Agent for HiRDBの運用方式を変更する手順を説明します。Performance Management全体の運用方式を変更する手順の詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

2.7.1　パフォーマンスデータの格納先の変更

PFM - Agent for HiRDBで収集したパフォーマンスデータは，PFM - Agent for HiRDBのAgent StoreサービスのStoreデータベースで管理しています。ここではパフォーマンスデータの格納先の変更方法について説明します。

(1)　jpcconf db defineコマンドを使用して設定を変更する

Storeデータベースで管理されるパフォーマンスデータの，次のデータ格納先フォルダを変更したい場合は，jpcconf db defineコマンドで設定します。Storeデータベースの格納先フォルダを変更する前に収集したパフォーマンスデータが必要な場合は，jpcconf db defineコマンドの-moveオプションを使用してください。jpcconf db defineコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

保存先フォルダ

バックアップ先フォルダ

エクスポート先フォルダ

部分バックアップ先フォルダ※

インポート先フォルダ※

注※　Storeバージョン2.0使用時だけ設定できます。

jpcconf db defineコマンドで設定するオプション名，設定できる値の範囲などを次の表に示します。

表2‒22　パフォーマンスデータの格納先を変更するコマンドの設定項目

説明

オプション名

設定できる値（Storeバージョン1.0）

設定できる値（Storeバージョン2.0）

デフォルト値

パフォーマンスデータの作成先フォルダ

sd

1〜127バイトの絶対パス名または相対パス名

1〜214バイトの絶対パス名または相対パス名

インストール先フォルダ¥agtb¥store¥インスタンス名

パフォーマンスデータの退避先フォルダ（フルバックアップ）

bd

1〜127バイトの絶対パス名または相対パス名

1〜211バイトの絶対パス名または相対パス名

インストール先フォルダ¥agtb¥store¥インスタンス名¥backup

パフォーマンスデータの退避先フォルダ（部分バックアップ）

pbd

−

1〜214バイトの絶対パス名または相対パス名

インストール先フォルダ¥agtb¥store¥インスタンス名¥partial

パフォーマンスデータを退避する場合の最大世代番号

bs

1〜9

1〜9

5

パフォーマンスデータのエクスポート先フォルダ

dd

1〜127バイトの絶対パス名または相対パス名

1〜127バイトの絶対パス名または相対パス名

インストール先フォルダ¥agtb¥store¥インスタンス名¥dump

バフォーマンスデータのインポート先フォルダ

id

−

1〜222バイトの絶対パス名または相対パス名

インストール先フォルダ¥agtb¥store¥インスタンス名¥import

（凡例）

−：設定できません

(2)　jpcsto.iniファイルを編集して設定を変更する（Storeバージョン1.0の場合だけ）

Storeバージョン1.0使用時は，jpcsto.iniを直接編集して変更できます。

(a)　jpcsto.iniファイルの設定項目

jpcsto.iniファイルは，インストール先フォルダ¥agtb¥store¥インスタンス名に格納されています。

jpcsto.iniファイルで編集するラベル名，設定できる値の範囲などを次の表に示します。

表2‒23　パフォーマンスデータの格納先の設定項目（jpcsto.iniの[Data Section]セクション）

説明

ラベル名

設定できる値（Storeバージョン1.0）※1

デフォルト値

パフォーマンスデータの作成先フォルダ

Store Dir※2

1〜127バイトの絶対パス名または相対パス名

インストール先フォルダ¥agtb¥store¥インスタンス名

パフォーマンスデータの退避先フォルダ（フルバックアップ）

Backup Dir※2

1〜127バイトの絶対パス名または相対パス名

インストール先フォルダ¥agtb¥store¥インスタンス名¥backup

パフォーマンスデータを退避する場合の最大世代番号

Backup Save

1〜9

5

パフォーマンスデータのエクスポート先フォルダ

Dump Dir※2

1〜127バイトの絶対パス名または相対パス名

インストール先フォルダ¥agtb¥store¥インスタンス名¥dump

注※1

指定できる文字は，次の文字を除く，半角英数字，半角記号および半角空白です。

; , * ? ' " < > |

指定値に誤りがある場合，Agent Storeサービスは起動できません。

注※2

Store Dir，Backup Dir，およびDump Dirには，それぞれ重複したフォルダを指定できません。

(b)　jpcsto.iniファイルの編集前の準備

Storeデータベースの格納先フォルダを変更する場合は，変更後の格納先フォルダを事前に作成しておいてください。

Storeデータベースの格納先フォルダを変更すると，変更前に収集したパフォーマンスデータを使用できなくなります。変更前に収集したパフォーマンスデータが必要な場合は，次に示す手順でデータを引き継いでください。

jpctool db backupコマンドでStoreデータベースに格納されているパフォーマンスデータのバックアップを採取する。

「(c)　jpcsto.iniファイルの編集手順」に従ってStoreデータベースの格納先フォルダを変更する。

jpctool db restoreコマンドで変更後のフォルダにバックアップデータをリストアする。

(c)　jpcsto.iniファイルの編集手順

手順を次に示します。

PFM - Agent のサービスを停止する。

ローカルホストでPFM -Agentのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。

テキストエディターなどで，jpcsto.iniファイルを開く。

パフォーマンスデータの格納先フォルダなどを変更する。

次に示す網掛け部分を，必要に応じて修正してください。

注意事項

行頭および「=」の前後には空白文字を入力しないでください。

各ラベルの値の「.」は，Agent StoreサービスのStoreデータベースのデフォルト格納先フォルダ（インストール先フォルダ¥agtb¥store¥インスタンス名）を示します。格納先を変更する場合，その格納先フォルダからの相対パスか，または絶対パスで記述してください。

jpcsto.iniファイルには，データベースの格納先フォルダ以外にも，定義情報が記述されています。[Data Section]セクション以外の値は変更しないようにしてください。[Data Section]セクション以外の値を変更すると，Performance Managementが正常に動作しなくなることがあります。

jpcsto.iniファイルを保存して閉じる。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを起動する。

注意

この手順でStoreデータベースの保存先フォルダを変更した場合，パフォーマンスデータファイルは変更前のフォルダから削除されません。これらのファイルが不要な場合は，次に示すファイルだけを削除してください。

拡張子が.DBであるすべてのファイル

拡張子が.IDXであるすべてのファイル

2.7.2　Storeバージョン2.0への移行

Storeデータベースの保存形式には，バージョン1.0と2.0の2種類あります。Storeバージョン2.0の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」を参照してください。

Storeバージョン2.0は，PFM - BaseまたはPFM - Managerのバージョン08-10以降の環境に，08-10以降のPFM - Agent for HiRDBを新規インストールした場合にだけデフォルトで利用できます。それ以外の場合は，Storeバージョン1.0形式のままとなっているため，セットアップコマンドによってStoreバージョン2.0に移行してください。

何らかの理由によってStoreバージョン1.0に戻す必要がある場合は，Storeバージョン2.0のアンセットアップを行ってください。

インストール条件に対応するStoreバージョン2.0の利用可否と利用手順を次の表に示します。

表2‒24　Storeバージョン2.0の利用可否および利用手順

インストール条件

Storeバージョン2.0の利用可否

Storeバージョン2.0の利用手順

インストール済みのPFM - Base，または，PFM - Managerのバージョン

PFM - Agentのインストール方法

08-10より前

上書きインストール

利用できない

PFM - Base，または，PFM - Managerを08-10にバージョンアップ後，セットアップコマンドを実行

新規インストール

08-10以降

上書きインストール

セットアップ後利用できる

セットアップコマンドを実行

新規インストール

利用できる

設定不要

(1)　Storeバージョン2.0のセットアップ

システムリソース見積もりとリテンションの設定

Storeバージョン2.0導入に必要なシステムリソースが，実行環境に適しているかどうかを確認してください。必要なシステムリソースを次に示します。

ディスク容量

ファイル数

1プロセスがオープンするファイル数

これらの値はリテンションの設定によって調節できます。実行環境の保有しているリソースを考慮してリテンションを設定してください。システムリソースの見積もりについては，「付録A　システム見積もり」を参照してください。

フォルダの設定

Storeバージョン2.0に移行する場合に，Storeバージョン1.0でのフォルダ設定では，Agent Storeサービスが起動しないことがあります。このため，Agent Storeサービスが使用するフォルダの設定を見直す必要があります。Agent Storeサービスが使用するフォルダの設定はjpcconf db defineコマンドを使用して表示・変更できます。

Storeバージョン2.0は，Storeデータベースの保存先フォルダやバックアップ先フォルダの最大長がStoreバージョン1.0と異なります。Storeバージョン1.0でフォルダの設定を相対パスに変更している場合，絶対パスに変換した値がStoreバージョン2.0でのフォルダ最大長の条件を満たしているか確認してください。Storeバージョン2.0のフォルダ最大長は214バイトです。フォルダ最大長の条件を満たしていない場合は，Agent Storeサービスが使用するフォルダの設定を変更したあと，手順3以降に進んでください。

セットアップコマンドの実行

Storeバージョン2.0に移行するため，次のコマンドを実行します。

jpcconf db vrset -ver 2.0 -key HiRDB -inst インスタンス名

jpcconf db vrsetコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

リテンションの設定

手順1の見積もり時に設計したリテンションを設定してください。Agent Storeサービスを起動して，PFM - Web Consoleで設定してください。

(2)　Storeバージョン2.0のアンセットアップ

Storeバージョン2.0のアンセットアップはjpcconf db vrset -ver 1.0コマンドを使用します。Storeバージョン2.0をアンセットアップすると，Storeデータベースのデータはすべて初期化され，Storeバージョン1.0に戻ります。

jpcconf db vrsetコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

(3)　注意事項

(a)　Storeバージョン1.0からStoreバージョン2.0に変更する場合

Storeバージョン1.0からStoreバージョン2.0に変更した場合，PIレコードは変更前と変更後でデータの内容は変わりません。PDレコードは，Storeバージョン1.0のデータを参照できないおそれがあります。このため，Storeバージョン2.0に変更する前に，jpctool db dumpコマンドでStoreバージョン1.0の情報を出力してください。

例えば，Storeバージョン1.0のPDレコードが10,000レコードで2006/01/01から2006/12/31の365日分保存されている場合，Storeバージョン2.0に変更すると，デフォルトの保存期間が10日であるため，過去355日分のデータは削除されます。Storeバージョン2.0でのデフォルト保存日数については，「付録A.2　ディスク占有量」を参照してください。

(b)　Storeバージョン2.0からStoreバージョン1.0に戻す場合

Storeバージョン1.0に戻すと，データは初期化されます。このため，Storeバージョン1.0に変更する前に，jpctool db dumpコマンドでStoreバージョン2.0の情報を出力してください。

2.7.3　インスタンス環境の更新

インスタンス環境を更新したい場合は，インスタンス名を確認し，インスタンス情報を更新します。インスタンス情報の設定は，PFM - Agentホストで実施します。

インスタンス名を確認するには，jpcconf inst listコマンドを使用します。また，インスタンス環境を更新するには，jpcconf inst setupコマンドを使用します。

インスタンス環境を更新する手順を次に示します。複数のインスタンス環境を更新する場合は，この手順を繰り返し実施します。

インスタンス名を確認する。

インスタンス環境で動作しているPFM - Agent for HiRDBを示すサービスキーを指定して，jpcconf inst listコマンドを実行します。

例えば，PFM - Agent for HiRDBのインスタンス名を確認したい場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcconf inst list -key HiRDB

設定されているインスタンス名がHRD1の場合，HRD1と表示されます。

更新する情報を確認する。

インスタンス環境で更新できる情報を次に示します。

表2‒25　PFM - Agent for HiRDBのインスタンス情報

項目

説明

設定できる値

デフォルト値

PDDIR

監視対象のHiRDBシステムのシステムマネジャを含むHiRDBユニットのHiRDB運用ディレクトリのパス（環境変数PDDIRの値）。

200バイト以内のパス名

インスタンス環境の更新前の設定値

PDCONFPATH

監視対象のHiRDBシステムのシステムマネジャを含むHiRDBユニットの環境変数PDCONFPATHの値。

「PDDIRの値¥conf」が設定されます。

205バイト以内のパス名

HiRDB_user

DBA権限を持つHiRDB認可識別子。大文字と小文字を区別する場合は全体を"（引用符）で囲んでください。囲まなければすべて大文字として扱われます。

10バイト以内の文字列

HiRDB_password

HiRDB_userに対応するパスワード。大文字と小文字を区別する場合は全体を"（引用符）で囲んでください。囲まなければすべて大文字として扱われます。

32バイト以内の文字列

HiRDB_admin

HiRDB管理者。大文字と小文字を区別する場合でも"（引用符）で囲まないでください。

128バイト以内の文字列

更新したいインスタンス環境のPFM - Agent for HiRDBのサービスが起動されている場合は，停止する。

jpcconf inst setupコマンド実行時に，更新したいインスタンス環境のサービスが起動されている場合は，確認メッセージが表示され，サービスを停止できます。サービスを停止した場合は，更新処理が続行されます。サービスを停止しなかった場合は，更新処理が中断されます。

更新したいインスタンス環境のPFM - Agent for HiRDBを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcconf inst setupコマンドを実行する。

例えば，PFM - Agent for HiRDBのインスタンス名HRD1のインスタンス環境を更新する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcconf inst setup -key HiRDB -inst HRD1

HiRDBのインスタンス情報を更新する。

表2-25に示した項目を，コマンドの指示に従って入力します。現在設定されている値が表示されます（ただしHiRDB_passwordの値は表示されません）。表示された値を変更しない場合は，リターンキーだけを押してください。すべての入力が終了すると，インスタンス環境が更新されます。

更新したインスタンス環境のサービスを再起動する。

サービスの起動方法および停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，サービスの起動と停止について説明している章を参照してください。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

2.8　バックアップとリストア

PFM - Agent for HiRDBのバックアップおよびリストアについて説明します。

障害が発生してシステムが壊れた場合に備えて，PFM - Agent for HiRDBの設定情報のバックアップを取得してください。また，PFM - Agent for HiRDBをセットアップしたときなど，システムを変更した場合にもバックアップを取得してください。

なお，Performance Managementシステム全体のバックアップおよびリストアについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，バックアップとリストアの説明を参照してください。

2.8.1　バックアップ

バックアップはファイルをコピーするなど，任意の方法で取得してください。バックアップを取得する際は，PFM - Agent for HiRDBのサービスを停止した状態で行ってください。

PFM - Agent for HiRDBの設定情報のバックアップ対象ファイルを次の表に示します。

表2‒26　PFM - Agent for HiRDBのバックアップ対象ファイル

ファイル名

説明

インストール先フォルダ¥agtb¥agent¥インスタンス名¥*.iniファイル

Agent Collectorサービスの設定ファイル

インストール先フォルダ¥agtb¥store¥インスタンス名¥*.iniファイル

Agent Storeサービスの設定ファイル

注意事項

論理ホストで運用する場合のファイル名については，「インストール先フォルダ」を「環境フォルダ¥jp1pc」に読み替えてください。

PFM - Agent for HiRDBのバックアップを取得する際は，取得した環境の製品バージョン番号を管理するようにしてください。製品バージョン番号の詳細については，リリースノートを参照してください。

2.8.2　リストア

PFM - Agent for HiRDBの設定情報をリストアする場合は，次に示す前提条件を確認した上で，バックアップ対象ファイルを元の位置にコピーしてください。バックアップした設定情報ファイルで，ホスト上の設定情報ファイルを上書きします。

前提条件

PFM - Agent for HiRDBがインストール済みであること。

PFM - Agent for HiRDBのサービスが停止していること。

システム構成がバックアップしたときと同じであること。

それぞれのホストで，バックアップしたホスト名とリストアするホスト名が一致していること。

バックアップ環境のPFM製品構成情報がリストア対象のPFM製品構成情報と一致していること。

注意事項

PFM - Agent for HiRDBの設定情報をリストアする場合，バックアップを取得した環境とリストアする環境の製品バージョン番号が完全に一致している必要があります。製品バージョン番号の詳細については，リリースノートを参照してください。リストアの可否についての例を次に示します。

リストアできるケース

PFM - Agent for HiRDB 10-00でバックアップした設定情報をPFM - Agent for HiRDB 10-00にリストアする。

リストアできないケース

・PFM - Agent for HiRDB 10-00でバックアップした設定情報をPFM - Agent for HiRDB 09-00にリストアする。

・PFM - Agent for HiRDB 08-50でバックアップした設定情報をPFM - Agent for HiRDB 08-50-05にリストアする。

2.9　Webブラウザでマニュアルを参照するための設定

Performance Managementでは，PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，プログラムプロダクトに標準添付されているマニュアル提供媒体からマニュアルをコピーすることで，Webブラウザでマニュアルを参照できるようになります。なお，PFM - Web Consoleをクラスタ運用している場合は，実行系，待機系それぞれの物理ホストでマニュアルをコピーしてください。

2.9.1　マニュアルを参照するための設定

(1)　PFM - Web Consoleのヘルプからマニュアルを参照する場合

PFM - Web Consoleのセットアップ手順に従い，PFM - Web ConsoleにPFM - Agentを登録する（PFM - Agentの追加セットアップを行う）。

PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，マニュアルのコピー先フォルダを作成する。

Windowsの場合：Web Consoleのインストール先フォルダ¥doc¥ja¥××××

UNIXの場合：/opt/jp1pcwebcon/doc/ja/××××

××××には，PFM - AgentのヘルプIDを指定してください。ヘルプIDについては，「付録C　識別子一覧」を参照してください。

手順2で作成したフォルダの直下に，マニュアル提供媒体から次のファイルおよびフォルダをコピーする。

HTMLマニュアルの場合

Windowsの場合：該当するドライブ¥MAN¥3021¥資料番号（03004A0Dなど）下の，すべてのHTMLファイル，CSSファイル，およびFIGUREフォルダ

UNIXの場合：/提供媒体のマウントポイント/MAN/3021/資料番号（03004A0Dなど）下の，すべてのHTMLファイル，CSSファイル，およびFIGUREディレクトリ

PDFマニュアルの場合

Windowsの場合：該当するドライブ¥MAN¥3021¥資料番号（03004A0Dなど）下のPDFファイル

UNIXの場合：/提供媒体のマウントポイント/MAN/3021/資料番号（03004A0Dなど）下のPDFファイル

コピーの際，HTMLマニュアルの場合はINDEX.HTMファイルが，PDFマニュアルの場合はPDFファイル自体が，作成したフォルダ直下に配置されるようにしてください。

PFM - Web Consoleを再起動する。

(2)　お使いのマシンのハードディスクからマニュアルを参照する場合

提供媒体のsetup.exeを使ってインストールするか，または直接HTMLファイル，CSSファイル，PDFファイル，およびGIFファイルを任意のフォルダにコピーしてください。HTMLマニュアルの場合，次のフォルダ構成になるようにしてください。

html（HTMLファイルおよびCSSファイルを格納）
└FIGURE（GIFファイルを格納）

2.9.2　マニュアルの参照手順

マニュアルの参照手順を次に示します。

PFM - Web Consoleの［メイン］画面のメニューバーフレームにある［ヘルプ］メニューをクリックし，［ヘルプ選択］画面を表示する。

マニュアル名またはマニュアル名の後ろの［PDF］をクリックする。

マニュアル名をクリックするとHTML形式のマニュアルが表示されます。［PDF］をクリックするとPDF形式のマニュアルが表示されます。

Webブラウザでの文字の表示に関する注意事項

Windowsの場合，［スタート］メニューからオンラインマニュアルを表示させると，すでに表示されているWebブラウザの画面上にHTMLマニュアルが表示されることがあります。

3　インストールとセットアップ（UNIXの場合）

この章では，PFM - Agent for HiRDBのインストールおよびセットアップ方法について説明します。Performance Managementシステム全体のインストールおよびセットアップ方法についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

3.1　インストールとセットアップの流れ

PFM - Agent for HiRDBをインストールおよびセットアップする流れを説明します。

図3‒1　インストールとセットアップの流れ

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleのインストールおよびセットアップの手順は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

3.2　インストールの前に確認すること

PFM - Agent for HiRDBをインストールおよびセットアップする前に確認しておくことを説明します。

3.2.1　前提OS

PFM - Agent for HiRDBが動作するOSを次に示します。

HP-UX

AIX

Linux

3.2.2　ネットワークの環境設定

Performance Managementが動作するためのネットワーク環境について説明します。

(1)　IPアドレスの設定

PFM - Agentのホストは，ホスト名でIPアドレスが解決できる環境を設定してください。IPアドレスが解決できない環境では，PFM - Agentは起動できません。

監視ホスト名（Performance Managementシステムのホスト名として使用する名前）には，実ホスト名またはエイリアス名を使用できます。

監視ホスト名に実ホスト名を使用している場合

UNIXシステムではuname -nコマンドを実行して確認したホスト名で，IPアドレスを解決できるように環境を設定してください。なお，UNIXシステムでは，hostnameコマンドで取得するホスト名を使用することもできます。

監視ホスト名にエイリアス名を使用している場合

設定しているエイリアス名でIPアドレスを解決できるように環境を設定してください。

監視ホスト名の設定については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ホスト名とIPアドレスは，次のどれかの方法で設定してください。

Performance Managementのホスト情報設定ファイル（jpchostsファイル）

hostsファイル

DNS

注意事項

Performance Managementは，DNS環境でも運用できますが，FQDN形式のホスト名には対応していません。このため，監視ホスト名は，ドメイン名を除いて指定してください。

複数のLAN環境で使用する場合は，jpchostsファイルでIPアドレスを設定してください。詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

Performance Managementは，DHCPによる動的なIPアドレスが割り振られているホスト上では運用できません。Performance Managementを導入するすべてのホストに，固定のIPアドレスを設定してください。

(2)　ポート番号の設定

Performance Managementプログラムのサービスは，デフォルトで次の表に示すポート番号が割り当てられています。これ以外のサービスまたはプログラムに対しては，サービスを起動するたびに，そのときシステムで使用されていないポート番号が自動的に割り当てられます。また，ファイアウォール環境で，Performance Managementを使用するときは，ポート番号を固定してください。ポート番号の固定の手順は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

表3‒1　デフォルトのポート番号とPerformance Managementプログラムのサービス（UNIXの場合）

機能

サービス名

パラメーター

ポート番号

備考

サービス構成情報管理機能

Name Server

jp1pcnsvr

22285

PFM - ManagerのName Serverサービスで使用されるポート番号。Performance Managementのすべてのホストで設定される。

サービス状態管理機能

Status Server

jp1pcstatsvr

22350

PFM - ManagerおよびPFM - BaseのStatus Serverサービスで使用されるポート番号。

PFM - ManagerおよびPFM - Baseがインストールされているホストで設定される。

JP1/SLM連携機能

JP1/ITSLM

−

20905

JP1/SLMで設定されるポート番号。

（凡例）

−：なし

これらのPFM - Agentが使用するポート番号で通信できるように，ネットワークを設定してください。

3.2.3　インストールに必要なOSユーザー権限について

PFM - Agent for HiRDBをインストールするときは，必ず，スーパーユーザー権限を持つアカウントで実行してください。

3.2.4　前提プログラム

ここでは，PFM - Agent for HiRDBをインストールする場合に必要な前提プログラムを説明します。プログラムの構成を次に示します。

図3‒2　プログラムの構成

(1)　監視対象プログラム

PFM - Agent for HiRDBの監視対象プログラムを次に示します。

HiRDB

監視対象プログラムは，PFM - Agent for HiRDBと同一ホストにインストールする必要があります。

注意事項

HiRDBのバージョンアップまたはセットアップを実行する前に，PFM-Agent for HiRDBのサービスを停止させてください。

HiRDBシステム共通定義ファイル（pdsysファイル）でpdunitオペランドを指定しないでHiRDBを起動できる場合でも，必ずpdunitオペランドを指定してください。

HiRDBユニットの環境変数PDCONFPATHに定義したパス名と，HiRDBユニットの環境変数PDDIR/confで定義したパス名を同じにしてください。

HiRDB/パラレルサーバの場合は，HiRDBシステムを構成するすべてのホストにPFM - Agent for HiRDBをインストールします。

マルチHiRDBのサーバでは，HiRDBごとに別々のHiRDB管理者を登録してください。

HiRDB/パラレルサーバの場合，PFM - Agent for HiRDBはMGRノードに配置されたエージェントからHiRDBサーバに接続してSQLを実行します。このため，IPアドレス接続制限機能を使用する場合はMGRノードのIPアドレスを許可登録してください。なお，IPアドレス接続制限機能の詳細は，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」のCONNECT関連セキュリティ機能について説明している章を参照してください。

PI_RDDSレコードまたはPI_RDSTレコードを収集する場合は，HiRDBサーバに対して1ユーザー分の接続を行います。必要に応じてpd_max_usersの設定を見直してください。PI_RDDSレコードおよびPI_RDSTレコードの詳細は「6.　レコード」を参照してください。また，pd_max_usersの詳細はマニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

(2)　Performance Managementプログラム

監視エージェントには，PFM - AgentとPFM - Baseをインストールします。PFM - BaseはPFM - Agentの前提プログラムです。同一ホストに複数のPFM - Agentをインストールする場合でも，PFM - Baseは1つだけでかまいません。

ただし，PFM - ManagerとPFM - Agentを同一ホストにインストールする場合，PFM - Baseは不要です。

Performance Managementプログラムを導入するホストとバージョンの関係については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のシステム構成のバージョン互換について説明している章を参照してください。

また，PFM - Agent for HiRDBを使ってHiRDBの稼働監視を行うためには，PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleが必要です。

3.2.5　クラスタシステムでのインストールとセットアップについて

クラスタシステムでのインストールとセットアップは，前提となるネットワーク環境やプログラム構成が，通常の構成のセットアップとは異なります。また，実行系ノードと待機系ノードでの作業が必要になります。詳細については，「4.　クラスタシステムでの運用」を参照してください。

3.2.6　障害発生時の資料採取の準備

トラブルが発生した場合に調査資料として，コアダンプファイルが必要になることがあります。コアダンプファイルの出力はユーザーの環境設定に依存するため，次に示す設定を確認しておいてください。

コアダンプファイルのサイズ設定

コアダンプファイルの最大サイズは，rootユーザーのコアダンプファイルのサイズ設定（ulimit -c）によって制限されます。次のようにスクリプトを設定してください。

ulimit -c unlimited

この設定が，ご使用のマシンのセキュリティポリシーに反する場合は，これらのスクリプトの設定を次のようにコメント行にしてください。

# ulimit -c unlimited

注意事項

コメント行にした場合，プロセスで発生したセグメンテーション障害やバス障害などのコアダンプファイルの出力契機に，コアダンプが出力されないため，調査できないおそれがあります。

コアダンプに関連するカーネルパラメーターの設定（Linux限定）

Linuxのカーネルパラメーター（kernel.core_pattern）で，コアダンプファイルの出力先，およびファイル名をデフォルトの設定から変更している場合，コアダンプファイルを採取できないときがあります。このため，Linuxのカーネルパラメーター（kernel.core_pattern）の設定は変更しないことをお勧めします。

3.2.7　インストール前の注意事項

ここでは，Performance Managementをインストールおよびセットアップするときの注意事項を説明します。

(1)　環境変数に関する注意事項

Performance ManagementではJPC_HOSTNAMEを環境変数として使用しているため，ユーザー独自に環境変数として設定しないでください。設定した場合は，Performance Managementが正しく動作しません。

PFM - Agent for HiRDBを起動するユーザー（rootユーザー）の環境変数にTMPDIRがある場合は，TMPDIRを無効にしてからPFM - Agent for HiRDBのインスタンスを起動（jpcspm start）してください。無効にしないで起動すると，パフォーマンスデータの収集に失敗するおそれがあります。

(2)　同一ホストにPerformance Managementプログラムを複数インストール，セットアップするときの注意事項

Performance Managementは，同一ホストにPFM - Manager，PFM - Web Console，およびPFM - Agentをインストールすることもできます。その場合の注意事項を次に示します。

PFM - ManagerとPFM - Agentを同一ホストにインストールする場合，PFM - Baseは不要です。この場合，PFM - Agentの前提プログラムはPFM - Managerになるため，PFM - Managerをインストールしてから PFM - Agentをインストールしてください。

PFM - BaseとPFM - Managerは同一ホストにインストールできません。PFM - BaseとPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Managerをインストールする場合は，PFM - Web Console以外のすべてのPerformance ManagementプログラムをアンインストールしたあとにPFM - Manager → PFM - Agentの順でインストールしてください。また，PFM - Manager とPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Baseをインストールする場合も同様に，PFM - Web Console以外のすべてのPerformance ManagementプログラムをアンインストールしたあとにPFM - Base → PFM - Agentの順でインストールしてください。

PFM - ManagerがインストールされているホストにPFM - Agentをインストールすると，接続先PFM - ManagerはローカルホストのPFM - Managerとなります。この場合，接続先PFM - ManagerをリモートホストのPFM - Managerに変更できません。リモートホストのPFM - Managerに接続したい場合は，インストールするホストにPFM - Managerがインストールされていないことを確認してください。

PFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Managerをインストールすると，PFM - Agentの接続先PFM - Managerは自ホスト名に設定し直されます。共通メッセージログに設定結果が出力されています。結果を確認してください。

PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，PFM - Agentをインストールする場合は，Webブラウザの画面をすべて閉じてからインストールを実施してください。

Performance Managementプログラムを新規にインストールした場合は，ステータス管理機能がデフォルトで有効になります。ただし，07-50から08-00以降にバージョンアップインストールした場合は，ステータス管理機能の設定状態はバージョンアップ前のままとなります。ステータス管理機能の設定を変更する場合は，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

ポイント

システムの性能や信頼性を向上させるため，PFM - Manager，PFM - Web Console，およびPFM - Agentはそれぞれ別のホストで運用することをお勧めします。

(3)　バージョンアップの注意事項

Performance Managementプログラムをバージョンアップする場合の注意事項については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップの章にある，バージョンアップの注意事項について説明している個所を参照してください。

PFM - Agent for HiRDBをバージョンアップする場合の注意事項については，「付録H　バージョンアップ手順とバージョンアップ時の注意事項」を参照してください。

なお，バージョンアップについての詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録を参照してください。

Performance Managementのプログラムをインストールするときは，ローカルホストのPerformance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止しておいてください。なお，停止するサービスは物理ホスト上および論理ホスト上のすべてのサービスです。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

PFM - BaseとPFM - Managerは同一ホストにインストールできません。PFM - BaseとPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Managerをインストールする場合は，PFM - Web Console以外のすべてのPerformance ManagementプログラムをアンインストールしたあとにPFM - Manager → PFM - Agentの順でインストールしてください。また，PFM - ManagerとPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Baseをインストールする場合も同様に，PFM - Web Console以外のすべてのPerformance ManagementプログラムをアンインストールしたあとにPFM - Base → PFM - Agentの順でインストールしてください。

バージョン08-00以降のPerformance Managementプログラムでは，Store実行プログラム（jpcstoおよびstpqlpr）の配置先が変更されています。PFM - Agentを08-00以降にバージョンアップする際に，旧配置先のStore実行モジュールは削除されます。

バージョンアップでStoreデータベースのデータモデルバージョンが変更される場合，既存のStoreデータベースが自動的にバージョンアップされるため，一時的にStoreデータベースのディスク占有量が2倍になります。バージョンアップインストールする前に，Storeデータベースの格納先のディスクに十分な空き容量があるかどうか確認してください。必要な空き容量は，現在のStoreデータベースの合計サイズを基準に考慮してください。例えば，現在のStoreデータベースの合計サイズが100ギガバイトの場合，バージョンアップインストールに必要なディスクの空き容量は200ギガバイト以上です。Storeデータベースの格納先ディスクを変更している場合は，変更後のディスク容量に対して考慮してください。

(4)　Performance Managementインストール時の注意事項

Performance Managementのプログラムをインストールする場合，次に示すセキュリティ関連プログラムがインストールされていないかどうか確認してください。インストールされている場合，次の説明に従って対処してください。

セキュリティ監視プログラム

セキュリティ監視プログラムを停止するかまたは設定を変更して，Performance Managementのプログラムのインストールを妨げないようにしてください。

ウィルス検出プログラム

ウィルス検出プログラムを停止してからPerformance Managementのプログラムをインストールすることを推奨します。

Performance Managementのプログラムのインストール中にウィルス検出プログラムが稼働している場合，インストールの速度が低下したり，インストールが実行できなかったり，または正しくインストールできなかったりすることがあります。

プロセス監視プログラム

プロセス監視プログラムを停止するかまたは設定を変更して，Performance Managementのサービスまたはプロセス，および共通コンポーネントのサービスまたはプロセスを監視しないようにしてください。

Performance Managementのプログラムのインストール中に，プロセス監視プログラムによって，これらのサービスまたはプロセスが起動されたり停止されたりすると，インストールに失敗することがあります。

Performance Managementのプログラムが一つもインストールされていない環境に新規インストールする場合は，インストール先ディレクトリにファイルやディレクトリがないことを確認してください。

インストール時のステータスバーに「Installation failed.」と表示されてインストールが失敗した場合，インストールログを採取してください。なお，このログファイルは，次にインストールすると上書きされるため，必要に応じてバックアップを採取してください。インストールログのデフォルトのファイル名については，「8.4.2(2)　Performance Managementの情報」を参照してください。

インストール先ディレクトリにリンクを張りPerformance Managementのプログラムをインストールした場合，全Performance Managementのプログラムをアンインストールしても，リンク先のディレクトリに一部のファイルやディレクトリが残る場合があります。削除する場合は，手動で行ってください。また，リンク先にインストールする場合，リンク先に同名のファイルやディレクトリがあるときは，Performance Managementのプログラムのインストール時に上書きされるので，注意してください。

/opt/jp1pc/setupディレクトリにPFM - Agent for HiRDBのセットアップファイルがある場合，新規PFM - Agent for HiRDBの追加セットアップが実行されます。PFM - Agent for HiRDBの追加セットアップが成功した場合の実行結果は共通メッセージログに「KAVE05908-I エージェント追加セットアップは正常に終了しました」と出力されます。確認してください。

(5)　スキャン対象から除くフォルダおよびファイルに関する注意事項

ウィルススキャン製品やバックアップソフトウェアなどでPFM - Agent for HiRDBが使用するファイルにアクセスすると，I/O遅延やファイル排他などによって障害が発生するおそれがあります。これを防止するため，PFM - Agent for HiRDB稼働中はウィルススキャン製品のスキャン対象やバックアップソフトウェアのバックアップ対象から，インストールフォルダおよびインストールフォルダ配下すべてを除いてください。ログファイルの指定でデフォルト以外のファイルを使用している場合など，インストールフォルダ配下とは別に指定しているファイルがあれば，あわせて除いてください。

(6)　その他の注意事項

PFM - Agent for HiRDBのインスタンスで2ユニット以上のHiRDB/パラレルサーバを監視する場合，レコードを収集する間隔が短い，または短期間に多種のレコードを収集するとrsh（remsh，rcp）用のポートが枯渇するおそれがあります。

事前に，rsh（remsh，rcp）用のポートの使用状況を確認し，必要であればレコードの収集間隔を調整してください。

rsh（remsh，rcp）用のポートの使用状況は，netstatコマンドなどで確認してください。

また，HiRDB 10-03以降のバージョンでは，pd_cmd_rmodeでsshを指定することも検討してください。pd_cmd_rmodeの詳細は，マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

PFM - Agent for HiRDBをインストールしたマシンのカーネルパラメーターnprocは，rootユーザーのnprocの値 ≧ HiRDB管理者ユーザーのnprocの値となるように設定してください。この設定をしない場合，PFM - Agent for HiRDBのサービスが起動しない，または一部のレコードの収集に失敗するおそれがあります。OSのulimit -uコマンドを使用して，nprocの指定値が十分であるかどうかを確認してください。

PFM - Agent for HiRDBのインスタンスで2ユニット以上のHiRDB/パラレルサーバを監視する場合，rsh（remsh）およびrcpサービスを停止しないでください。

3.3　インストール手順

ここでは，PFM - Agent for HiRDBのプログラムをインストールする順序と提供媒体からプログラムをインストールする手順を説明します。

3.3.1　プログラムのインストール順序

まず，PFM - Baseをインストールし，次にPFM - Agentをインストールします。PFM - BaseがインストールされていないホストにPFM - Agentをインストールすることはできません。

なお，PFM - Managerと同一ホストにPFM - Agentをインストールする場合は，PFM - Manager → PFM - Agentの順でインストールしてください。また，Storeデータベースのバージョン1.0からバージョン2.0にバージョンアップする場合，PFM - AgentとPFM - ManagerまたはPFM - Baseのインストール順序によって，セットアップ方法が異なります。Storeバージョン2.0のセットアップ方法については，「3.7.2　Storeバージョン2.0への移行」を参照してください。

同一ホストに複数のPFM - Agentをインストールする場合，PFM - Agent相互のインストール順序は問いません。

図3‒3　プログラムのインストール順序

3.3.2　PFM - Agent for HiRDBのインストール手順

UNIXホストにPerformance Managementプログラムをインストールするには，提供媒体を使用する方法と，JP1/NETM/DMを使用してリモートインストールする方法があります。

JP1/NETM/DMを使用する方法については，次のマニュアルを参照してください。

「JP1/NETM/DM Manager」

「JP1/NETM/DM SubManager（UNIX(R)用）」

「JP1/NETM/DM Client（UNIX(R)用）」

提供媒体を使用する場合のインストール手順をOSごとに示します。

(1)　HP-UXの場合

プログラムをインストールするホストに，スーパーユーザーでログインするか，またはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更する。

ローカルホストで起動しているPerformance Managementのサービスがあれば，すべて停止する。

停止するサービスは，物理ホストおよび論理ホスト上のPerformance Managementのサービスです。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

提供媒体をセットする。

mountコマンドを実行して，該当する装置をマウントする。

例えば，該当する装置を/cdromにマウントする場合，次のように指定してコマンドを実行します。

/usr/sbin/mount -F cdfs -r デバイススペシャルファイル名 /cdrom

下線部は，ご使用になるマウントディレクトリ名を指定してください。

なお，指定するコマンドは，使用する環境によって異なります。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動する。

/cdrom/IPFHPUX/SETUP /cdrom

下線部のデバイススペシャルファイル名およびマウントディレクトリ名は，環境によって異なりますので，ご注意ください。

Hitachi PP Installerが起動され，初期画面が表示されます。

初期画面で「I」を入力する。

インストールできるプログラムの一覧が表示されます。

インストールしたいPerformance Managementのプログラムを選択して，「I」を入力する。

選択したプログラムがインストールされます。なお，プログラムを選択するには，カーソルを移動させ，スペースキーで選択します。

インストールが正常終了したら，「Q」を入力する。

Hitachi PP Installerの初期画面に戻ります。

(2)　AIXの場合

プログラムをインストールするホストに，スーパーユーザーでログインするか，またはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更する。

ローカルホストで起動しているPerformance Managementのサービスがあれば，すべて停止する。

停止するサービスは，物理ホストおよび論理ホスト上のPerformance Managementのサービスです。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

提供媒体をセットする。

mountコマンドを実行して，該当する装置をマウントする。

例えば，該当する装置を/cdromにマウントする場合，次のように指定してコマンドを実行します。

/usr/sbin/mount -r -v cdrfs /dev/cd0 /cdrom

下線部は，ご使用になるマウントディレクトリ名を指定してください。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動する。

/cdrom/AIX/SETUP /cdrom

下線部のデバイススペシャルファイル名およびマウントディレクトリ名は，環境によって異なりますので，ご注意ください。

Hitachi PP Installerが起動され，初期画面が表示されます。

初期画面で「I」を入力する。

インストールできるプログラムの一覧が表示されます。

インストールしたいプログラムを選択して，「I」を入力する。

選択したプログラムがインストールされます。なお，プログラムを選択するには，カーソルを移動させ，スペースキーで選択します。

インストールが正常終了したら，「Q」を入力する。

Hitachi PP Installerの初期画面に戻ります。

(3)　Linuxの場合

プログラムのインストール先ディレクトリが実ディレクトリであることを確認する。

プログラムをインストールするホストに，スーパーユーザーでログインするか，またはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更する。

ローカルホストで起動しているPerformance Managementのサービスがあれば，すべて停止する。

停止するサービスは，物理ホストおよび論理ホスト上のPerformance Managementのサービスです。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

提供媒体をセットする。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動する。※

/mnt/cdrom/X64LIN/SETUP /mnt/cdrom

下線部のデバイススペシャルファイル名およびマウントディレクトリ名は，環境によって異なりますので，ご注意ください。

Hitachi PP Installerが起動され，初期画面が表示されます。

初期画面で「I」を入力する。

インストールできるプログラムの一覧が表示されます。

インストールしたいプログラムを選択して，「I」を入力する。

選択したプログラムがインストールされます。なお，プログラムを選択するには，カーソルを移動させ，スペースキーで選択します。

インストールが正常終了したら，「Q」を入力する。

Hitachi PP Installerの初期画面に戻ります。

注※

自動マウント機能を解除している環境では，Hitachi PP Installerを起動する前に，/bin/mountコマンドを次のように指定して該当する装置をマウントしてください。

/bin/mount -r -o mode=0544 /dev/cdrom /media/cdrecorder

なお，指定するコマンド，下線部のデバイススペシャルファイル名およびマウントディレクトリ名は，使用する環境によって異なります。

3.4　セットアップ

ここでは，PFM - Agent for HiRDBを運用するための，セットアップについて説明します。

[図データ]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

3.4.1　LANG環境変数の設定

LANG環境変数を設定します。

これらのLANG環境変数を設定する前に，設定する言語環境が正しくインストール・構築されていることを確認しておいてください。正しくインストール・構築されていない場合，文字化けが発生したり，定義データが不当に書き換わってしまったりすることがあります。

注意

共通メッセージログの言語は，サービス起動時やコマンド実行時に設定されているLANG環境変数によって決まります。そのため，日本語や英語など，複数の言語コードの文字列が混在することがあります。

PFM - Agent for HiRDBで使用できるLANG環境変数を次の表に示します。なお，表に示す以外の言語（中国語，ドイツ語，フランス語，スペイン語，韓国語，およびロシア語）を設定した場合，LANG環境変数の値は「C」で動作します。

表3‒2　PFM - Agent for HiRDBで使用できるLANG環境変数

OS

言語種別

文字コード

LANG環境変数の値

HP-UX

日本語

Shift-JIS（SJIS）

ja_JP.SJIS

japanese

EUC

ja_JP.eucJP

japanese.euc

UTF-8

ja_JP.utf8

英語

ASCII

C

AIX

日本語

Shift-JIS（SJIS）

Ja_JP

Ja_JP.IBM-932

EUC

ja_JP

ja_JP.IBM-eucJP（PFM - Managerでは使用できません）

UTF-8

JA_JP

JA_JP.UTF-8

英語

ASCII

C

Linux

日本語

Shift-JIS（SJIS）

−

EUC

−

UTF-8

ja_JP.UTF-8

ja_JP.utf8

英語

ASCII

C

（凡例）

−：該当しない

3.4.2　PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleへのPFM - Agent for HiRDBの登録[図データ]

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleを使ってPFM - Agentを一元管理するために，PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleにPFM - Agent for HiRDBを登録する手順を説明します。

PFM - Managerのバージョンが08-50以降の場合，PFM - Agentの登録は自動で行われるため，ここで説明する手順は不要です。

ただし，PFM - Managerよりリリース時期が新しいPFM - AgentまたはPFM - RMについては，手動登録が必要になる場合があります。手動登録の要否については，PFM - Managerのリリースノートを参照してください。

PFM - Agentの登録の流れを次に示します。

図3‒4　PFM - Agentの登録の流れ

注意事項

PFM - Agentの登録は，インスタンス環境を設定する前に実施してください。

すでにPFM - Agent for HiRDBの情報が登録されているPerformance Managementシステムに，新たに同じバージョンのPFM - Agent for HiRDBを追加した場合，PFM - Agentの登録は必要ありません。

バージョンが異なるPFM - Agent for HiRDBを，異なるホストにインストールする場合，古いバージョン，新しいバージョンの順でセットアップしてください。

PFM - Managerと同じホストにPFM - Agentをインストールした場合，jpcconf agent setupコマンドが自動的に実行されます。共通メッセージログに「KAVE05908-I エージェント追加セットアップは正常に終了しました」と出力されるので，結果を確認してください。コマンドが正しく実行されていない場合は，コマンドを実行し直してください。コマンドの実行方法については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドの章を参照してください。

PFM - Agent for HiRDBの情報を登録する作業では，PFM - Web Consoleの［レポート階層］タブの［System Reports］に「HiRDB」という名前のフォルダが作成されます。

(1)　PFM - Agent for HiRDBのセットアップファイルをコピーする

PFM - Agent for HiRDBをインストールしたホストにあるセットアップファイルをPFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleをインストールしたホストにコピーします。手順を次に示します。

PFM - Web Consoleが起動されている場合は，停止する。

PFM - Agentのセットアップファイルをバイナリーモードでコピーする。

ファイルが格納されている場所およびファイルをコピーする場所を次の表に示します。

表3‒3　コピーするセットアップファイル

PFM - Agentの

セットアップファイル

コピー先

PFMプログラム名

OS

コピー先ディレクトリ

/opt/jp1pc/setup/jpcagtbw.EXE

PFM - Manager

Windows

インストール先フォルダ¥setup¥

/opt/jp1pc/setup/jpcagtbu.Z

UNIX

/opt/jp1pc/setup/

/opt/jp1pc/setup/jpcagtbw.EXE

PFM - Web Console

Windows

インストール先フォルダ¥setup¥

/opt/jp1pc/setup/jpcagtbu.Z

UNIX

/opt/jp1pcwebcon/setup/

(2)　PFM - Managerホストでセットアップコマンドを実行する

PFM - ManagerでPFM - Agent for HiRDBをセットアップするための次のコマンドを実行します。

jpcconf agent setup -key HiRDB

注意事項

コマンドを実行するローカルホストのPerformance Managementのプログラムおよびサービスが完全に停止していない状態でjpcconf agent setupコマンドを実行した場合，エラーが発生することがあります。その場合は，Performance Managementのプログラムおよびサービスが完全に停止したことを確認したあと，再度jpcconf agent setupコマンドを実行してください。

PFM - ManagerホストにあるPFM - Agentのセットアップファイルは，この作業が終了したあと，削除してもかまいません。

(3)　PFM - Web Consoleホストでセットアップコマンドを実行する

PFM - Web ConsoleでPFM - Agent for HiRDBをセットアップするための次のコマンドを実行します。

jpcwagtsetup

PFM - Web ConsoleホストにあるPFM - Agentのセットアップファイルは，この作業が終了したあと削除してもかまいません。

3.4.3　インスタンス環境の設定

インスタンス環境の設定について説明します。

インスタンス環境の設定は，HiRDBのシステムマネジャが稼働するホストで実施してください。なお，HiRDBのシステムマネジャが稼働していないホストでは，インスタンス環境の設定は実施しないでください。HiRDBのシステムマネジャが稼働していないホストにインスタンス環境を設定した場合，不当に履歴情報が収集され，正しい情報が取得できません。

複数のインスタンス環境を設定する場合は，この手順を繰り返し実施して，すべて異なる名称で設定してください。PFM - Agent for HiRDBは，一時的に作成するフォルダの名称にインスタンス名を使用します。このため，同一名称のインスタンスが複数存在する場合，タイミングによって内部ファイルの競合が発生し，誤った情報の収集や異常終了の原因となります。

設定するインスタンス情報を次の表に示します。セットアップの操作を始める前に，これらの情報をあらかじめ確認してください。HiRDBのインスタンス情報の詳細については，HiRDBのマニュアルを参照してください。

表3‒4　PFM - Agent for HiRDBのインスタンス情報

項目

説明

設定できる値

デフォルト値

PDDIR

監視対象のHiRDBシステムのシステムマネジャを含むHiRDBユニットのHiRDB運用ディレクトリのパス（環境変数PDDIRの値）。

200バイト以内のパス名

なし

PDCONFPATH

監視対象のHiRDBシステムのシステムマネジャを含むHiRDBユニットの環境変数PDCONFPATHの値。

「PDDIRの値/conf」が設定されます。

512バイト以内のパス名

HiRDB_user

DBA権限を持つHiRDB認可識別子。大文字と小文字を区別する場合は全体を"（引用符）で囲んでください。囲まなければすべて大文字として扱われます。

10バイト以内の文字列

HiRDB_password

HiRDB_userに対応するパスワード。大文字と小文字を区別する場合は全体を"（引用符）で囲んでください。囲まなければすべて大文字として扱われます。

32バイト以内の文字列

LANG

監視対象のHiRDBで使用する文字コードに対応するOSのロケール。※

256バイト以内の文字列

HiRDB_admin

HiRDB管理者。大文字と小文字を区別する場合でも"（引用符）で囲まないでください。

8バイト以内の文字列

Store Version

Storeバージョン。

{1.0|2.0}

2.0

注※

HiRDBサーバの文字コード（HiRDBのpdsetup，またはpdntenvで指定した文字コード）に従って設定します。対応するロケールがOSにない場合は，HiRDBクライアント環境定義PDLANGを設定してから，PFM - Agent for HiRDBを起動してください。詳細は，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」の「UAP実行時の注意事項」について説明している章を参照してください。

HiRDBサーバの文字コードは，HiRDBのpdadmvr -cで確認できます。pdadmvrについては，マニュアル「HiRDBコマンドリファレンス」を参照してください。

設定できる組み合わせは次のとおりです。

なお，環境変数LANGの値は任意です。「3.4.1　LANG環境変数の設定」の表に従って設定してください。

HP-UXの場合

HiRDBサーバの文字コード種別

jpcconf inst setupコマンドで設定するLANG

HiRDBクライアント環境定義PDLANG

環境変数LANG

lang-c

C

（設定しない）

任意

sjis

ja_JP.SJIS

（設定しない）

任意

ujis

ja_JP.eucJP

（設定しない）

任意

chinese

C

CHINESE

任意

utf-8またはutf-8_ivs

ja_JP.utf8

UTF-8

任意

chinese-gb18030

C

CHINESE-GB18030

任意

AIXの場合

HiRDBサーバの文字コード種別

jpcconf inst setupコマンドで設定するLANG

HiRDBクライアント環境定義PDLANG

環境変数LANG

lang-c

C

（設定しない）

任意

sjis

Ja_JP

（設定しない）

任意

ujis

ja_JP

（設定しない）

任意

chinese

C

CHINESE

任意

utf-8またはutf-8_ivs

JA_JPまたはJA_JP.UTF-8

UTF-8

任意

chinese-gb18030

C

CHINESE-GB18030

任意

Linuxの場合

HiRDBサーバの文字コード種別

jpcconf inst setupコマンドで設定するLANG

HiRDBクライアント環境定義PDLANG

環境変数LANG

lang-c

C

（設定しない）

任意

sjis

C

SJIS

任意

ujis

ja_JPまたはja_JP.eucJP

（設定しない）

任意

chinese

C

CHINESE

任意

utf-8またはutf-8_ivs

ja_JP.UTF-8またはja_JP.utf8

UTF-8

任意

chinese-gb18030

C

CHINESE-GB18030

任意

インスタンス環境を構築するには，jpcconf inst setupコマンドを使用します。インスタンス環境の構築手順を次に示します。

サービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcconf inst setupコマンドを実行する。

例えば，PFM - Agent for HiRDBのインスタンス名HRD1のインスタンス環境を構築する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcconf inst setup -key HiRDB -inst HRD1

agtb：HiRDBエージェントを示します。

jpcconf inst setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

HiRDBのインスタンス情報を設定する。

表3-4に示した項目を，コマンドの指示に従って入力してください。各項目とも省略できません。

すべての入力が終了すると，インスタンス環境が構築されます。構築時に入力したインスタンス情報を変更したい場合は，再度jpcconf inst setupコマンドを実行し，インスタンス環境を更新してください。インスタンス環境の更新については，「3.7.3　インスタンス環境の更新」を参照してください。

構築されるインスタンス環境を次に示します。

インスタンス環境のディレクトリ構成

次のディレクトリ下にインスタンス環境が構築されます。

物理ホストの場合：/opt/jp1pc/agtb

論理ホストの場合：環境ディレクトリ※/agtb

注※

環境ディレクトリとは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

構築されるインスタンス環境のディレクトリ構成を次の表に示します。

表3‒5　インスタンス環境のディレクトリ構成

ディレクトリ名・ファイル名

説明

agent

インスタンス名

jpcagt.ini

Agent Collectorサービス起動情報ファイル

jpcagt.ini.model※

Agent Collectorサービス起動情報ファイルのモデルファイル

jpcagtbdef.ini

インスタンス設定ファイル

jpcagtbdef.ini.model※

インスタンス設定ファイルのモデルファイル

inssetup

インスタンス設定用スクリプトファイル

log

ログファイル格納ディレクトリ

store

インスタンス名

jpcsto.ini

Agent Storeサービス起動情報ファイル

jpcsto.ini.model※

Agent Storeサービス起動情報ファイルの初期化用ファイル

*.DAT

データモデル定義ファイル

dump

エクスポート先ディレクトリ

backup

バックアップ先ディレクトリ

log

ログファイル格納ディレクトリ

partial

標準のデータベース部分バックアップ先ディレクトリ（Storeバージョン2.0の場合）

import

標準のデータベースインポート先ディレクトリ（Storeバージョン2.0の場合）

STPD

PDレコードタイプのパフォーマンスデータ格納先ディレクトリ（Storeバージョン2.0の場合）

STPI

PIレコードタイプのパフォーマンスデータ格納先ディレクトリ（Storeバージョン2.0の場合）

STPL

PLレコードタイプのパフォーマンスデータ格納先ディレクトリ（Storeバージョン2.0の場合）

注※

インスタンス環境を構築する前の時点の設定値に戻したいときに使います。

インスタンス環境のサービスID

インスタンス環境のサービスIDは次のようになります。

プロダクトID 機能ID インスタンス番号 インスタンス名 [ホスト名]

PFM - Agent for HiRDBの場合，インスタンス名にはjpcconf inst setupコマンドで指定したインスタンス名が表示されます。

サービスIDについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，付録を参照してください。

(1)　インスタンス設定ファイルを作成する

インスタンス設定ファイル（/opt/jp1pc/agtb/agent/インスタンス名/jpcagtbdef.ini）に次の構成および情報を設定します。

HiRDB運用ディレクトリに関する情報

HiRDB/パラレルサーバの構成

HiRDBのシステムマネジャが稼働しないホストに関する情報

PD_ROT1，PD_ROT2レコードの収集に関する情報

PI_RDST，PI_RDDSレコード収集時の収集対象RDエリアに関する情報

PI_FSSTレコード，PI_SSYSレコード，PI_RDFLレコードおよびPI_RDFSレコード収集時のリモート実行に関する情報

PI_SSYSレコード，PI_RDFLレコードおよびPI_RDFSレコード収集時に関する情報

PFM-Agent for HiRDBがレコードを収集する上での共通機能オプション情報

なお，インスタンスを作成すると，jpcagtbdef.iniファイルは初期化されます。

インスタンス設定ファイルのフォーマットを次の図に示します。

図3‒5　インスタンス設定ファイルjpcagtbdef.iniのフォーマット（UNIXの場合）

注意

各情報は「ラベル=値」という形式で指定します。ラベルの前後，および値の前後には，余分な文字（空白文字，引用符など）を記述しないでください。

1カラム目が「;」（半角セミコロン）の行はコメント行です。

PDDIRセクション

2ユニット以上のHiRDB/パラレルサーバを監視する場合に指定します。

ユニット名とPDDIRを指定します。次の条件をすべて満たす場合は，該当するユニットにPDDIRを設定してください。

PI_FSST，PI_SSYS，PI_RDFL，またはPI_RDFSレコードを収集する場合

HiRDBシステム共通定義ファイル（pdsysファイル）のpdunitオペランドに-dオプションの指定がない場合

この指定がない場合，HiRDBのシステムマネジャが稼働しないホストに存在するユニットの作業表用HiRDBファイルシステム領域の情報や統計情報を収集しません。

PDDIRセクションに設定するラベルと値を次に示します。

表3‒6　PDDIRセクションに設定するラベルと値

ラベル

値

ユニット識別子

「ユニット識別子」で示されるHiRDBユニットの環境変数PDDIRの値を指定する。

PDCONFPATHセクション

2ユニット以上のHiRDB/パラレルサーバを監視する場合に指定します。

ユニット名とPDCONFPATHを指定します。PI_FSST，PI_SSYS，PI_RDFL，またはPI_RDFSレコードを収集する場合に必要です。

この指定がない場合，HiRDBのシステムマネジャが稼働しないホストに存在するユニットの作業表用HiRDBファイルシステム領域の情報や統計情報を収集しません。

PDCONFPATHセクションに設定するラベルと値を次に示します。

表3‒7　PDCONFPATHセクションに設定するラベルと値

ラベル

値

ユニット識別子

「ユニット識別子」で示されるHiRDBユニットの環境変数PDCONFPATHの値を指定する。

ROT1_Optionsセクション

PD_ROT1_Optionsセクションには，PD_ROT1収集時に実行する，pddbst -k predコマンドのコマンドオプションを指定します。省略すると，監視期間または基準定義ファイルが指定されていない状態の情報が収集されます。

表3‒8　PD_ROT1セクションに設定するラベルと値

ラベル

値

Option_c

pddbst -k pred コマンドの-cオプションに使用する「基準値定義ファイル」の絶対パス（590バイト以内）を指定する。

Option_R

pddbst -k pred コマンドの-Rオプションに使用する「監視期間」および「メンテナンス延長期間」を指定する。

ROT2_Optionsセクション

PD_ROT2_Optionsセクションには，PD_ROT2収集時に実行する，pddbst -k predコマンドのコマンドオプションを指定します。省略すると，監視期間または基準定義ファイルが指定されていない状態の情報が収集されます。

表3‒9　PD_ROT2セクションに設定するラベルと値

ラベル

値

Option_c

pddbst -k pred コマンドの-cオプションに使用する「基準値定義ファイル」の絶対パス（590バイト以内）を指定する。

Option_R

pddbst -k pred コマンドの-Rオプションに使用する「監視期間」および「メンテナンス延長期間」を指定する。

RDST_RDAREAセクション

RDST_RDAREAセクションには，PI_RDSTレコード収集時にデータ収集したいRDエリア名を，コンマ区切りで指定します。指定したRDエリアに関するパフォーマンスデータが収集されます。

HiRDBのpddblsコマンドと同様に，RDエリア名はRDエリア名一括指定ができます。

RDエリア名一括指定については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

RDエリア名は重複して指定できません。RDエリア名を重複指定した場合，重複排除をしたRDエリアに関するパフォーマンスデータが収集されます。

例えば，RDST_RDAREAセクションにRDエリア名を指定する場合は次のようになります。

HiRDB環境のRDエリアの構成：

RDMAST，RDDIRT，RDDICT，RDDATA10，RDDATA20，RDDATA30，RDINDX10，RDINDX20，RDINDX30

RDST_RDAREAセクションの指定：

［RDST_RDAREA］

RDAREA_NAME=RDMAST,RDDATA10,RDDATA*,*RDDATA*

PI_RDSTレコードで収集対象となるRDエリア：

RDMAST，RDDATA10，RDDATA20，RDDATA30

注意事項

RDエリア名はアポストロフィ(')，引用符(")，エスケープ文字＋引用符(¥")などの区切り文字を指定しないでください。

RDエリア名の前方および後方に空白文字を含むRDエリアについては，動作が保証されません。

RDAREA_NAMEラベルに値を指定していない場合は，すべてのRDエリアに関するパフォーマンスデータが収集されます。

RDAREA_NAMEラベルの一部の指定に誤りがある場合は，正しく設定されたRDエリアに関するパフォーマンスデータだけが収集されます。

表3‒10　RDST_RDAREAセクションに設定するラベルと値

ラベル

値

RDAREA_NAME

PI_RDSTレコード収集時にデータを収集したいRDエリア名をコンマ区切りで指定する。設定できるサイズはラベル名（RDAREA_NAME）を含む8,192バイト以内。

RDDS_RDAREAセクション

RDDS_RDAREAセクションには，PI_RDDSレコード収集時にデータ収集したいRDエリア名を，コンマ区切りで指定します。指定したRDエリアに関するパフォーマンスデータが収集されます。

HiRDBのpddblsコマンドと同様に，RDエリア名はRDエリア名一括指定ができます。

RDエリア名一括指定については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

RDエリア名は重複して指定できません。RDエリア名を重複指定した場合，重複排除をしたRDエリアに関するパフォーマンスデータが収集されます。

例えば，RDDS_RDAREAセクションにRDエリア名を指定する場合は次のようになります。

HiRDB環境のRDエリアの構成：

RDMAST，RDDIRT，RDDICT，RDDATA10，RDDATA20，RDDATA30，RDINDX10，RDINDX20，RDINDX30

RDDS_RDAREAセクションの指定：

［RDDS_RDAREA］

RDAREA_NAME=RDMAST,RDDATA10,RDDATA*,*RDDATA*

PI_RDDSレコードで収集対象となるRDエリア：

RDMAST，RDDATA10，RDDATA20，RDDATA30

注意事項

RDエリア名はアポストロフィ(')，引用符(")，エスケープ文字＋引用符(¥")などの区切り文字を指定しないでください。

RDエリア名の前方および後方に空白文字を含むRDエリアについては，動作が保証されません。

RDAREA_NAMEラベルに値を指定していない場合は，すべてのRDエリアに関するパフォーマンスデータが収集されます。

RDAREA_NAMEラベルの一部の指定に誤りがある場合は，正しく設定されたRDエリアに関するパフォーマンスデータだけが収集されます。

表3‒11　RDDS_RDAREAセクションに設定するラベルと値

ラベル

値

RDAREA_NAME

PI_RDDSレコード収集時にデータを収集したいRDエリア名をコンマ区切りで指定する。設定できるサイズはラベル名（RDAREA_NAME）を含む8,192バイト以内。

REMOTE_OPERATION_FOR_ACTIVITYセクション

HiRDB/パラレルサーバで，稼働しているHiRDBユニットのパフォーマンスデータだけを取得するときに，「SETTING=ON」を指定します。デフォルトは指定なしです。

「SETTING=ON」を指定すると，HiRDBのシステムマネジャが存在するホストからほかのホストに対して，パフォーマンスデータを取得するコマンドがリモート実行されます。パフォーマンスデータの取得がシステムマネジャの稼働が前提となるため，ネットワークとログの容量の負荷を軽減できます。

指定を省略すると，システムマネジャが停止している場合でも，HiRDB/パラレルサーバを構成する各サーバのパフォーマンスデータが取得されます。システムマネジャが停止していても，ほかのHiRDBサーバのパフォーマンスデータを継続して取得できますが，ネットワークとログの容量の負荷が高くなることがあります。

このセクションは，インスタンス単位に設定できますが，レコード単位には設定できません。

レコードの種類によってリモート実行する判断方法が異なります。REMOTE_OPERATION_FOR_ACTIVITYセクションに設定するラベルと値を次の表に示します。

表3‒12　REMOTE_OPERATION_FOR_ACTIVITYセクションに設定するラベルと値

ラベル

値

SETTING

PI_FSSTレコード収集時に，ユニットのステータスがACTIVEであるホストに対してだけリモート実行する場合に「ON」と指定する。

コマンドを実行できない状態（pdls -d svrコマンドの実行結果がKFPS01853-W）のホストには，リモート実行されません。

PI_SSYS，PI_RDFLおよびPI_RDFSレコード収集時に，pdls -d stjコマンドの実行結果から，統計情報の取得状況が判明しているユニットが存在するホストに対してだけリモート実行する場合に，「ON」と指定する。

HiRDBの状態（pdls -d svrコマンドの実行結果）およびREMOTE_OPERATION_FOR_ACTIVITYセクションの設定と，リモート実行されるかどうかの関係を次の表に示します。

表3‒13　HiRDBの状態およびREMOTE_OPERATION_FOR_ACTIVITYセクションの設定とリモート実行有無の関係

システムマネジャのホスト

システムマネジャ以外のホスト

REMOTE_OPERATION_FOR_ACTIVITY

リモート実行有無

コマンド実行可（KFPS01853-Wが出力されない）

ACTIVE

SETTING=ON

○

上記以外（指定なしも含む）

○

上記以外

SETTING=ON

×

上記以外（指定なしも含む）

○

コマンド実行不可（KFPS01853-Wが出力される）

ACTIVE

SETTING=ON

×

上記以外（指定なしも含む）

○

上記以外

SETTING=ON

×

上記以外（指定なしも含む）

○

（凡例）

○：リモート実行します

×：リモート実行しません

REMOTE_OPERATION_FOR_ACTIVITYセクションの設定内容のメリットおよびデメリットを次の表に示します。

表3‒14　REMOTE_OPERATION_FOR_ACTIVITYセクションの設定内容のメリットおよびデメリット

REMOTE_OPERATION_FOR_ACTIVITY

メリット

デメリット

SETTING=ON

PFM - Agent for HiRDBが実行するリモート実行で，ネットワーク障害などによって不要な負荷が掛からない（ただし，HiRDBサーバのユニット間通信の監視で起こるタイムラグによるステータス誤認識を除く）。

システムマネジャが停止していると，ユニット全体のパフォーマンスデータが収集されない。

また，システムマネジャが稼働していて，システムマネジャ以外のユニットが停止している場合，そのシステムマネジャ以外のユニットに対するパフォーマンスデータは収集されない。

上記以外（指定なしも含む）

HiRDB/パラレルサーバ内のシステムマネジャが停止していても，ユニット全体のパフォーマンスデータが収集される。

PFM - Agent for HiRDBが実行するリモート実行で，ネットワーク障害などによって不要な負荷が掛かることがある。

NOT_EXECUTE_PDSTJSYNCセクション

PFM-Agent for HiRDBは，システムの稼働に関する統計情報（sys統計情報）やデータベース操作に関するHiRDBファイルの統計情報（fil統計情報）を取得するため，pdstjsyncコマンドを実行します。pdstjsyncコマンドには，コマンド実行時点でのsys統計情報の取得を抑止し，指定した時間間隔でだけsys統計情報を取得するオプション（-mオプション）があります。-mオプションを省略すると，指定した時間間隔とは別に，コマンド実行時点のsys統計情報が取得され，異なる時間間隔のsys統計情報が混在することがあります。そのため，PFM-Agent for HiRDBは-mオプション付きの動作で統計情報を取得しています。

ただし，pdstjsyncコマンドの-mオプションをサポートしていないHiRDBを使用する場合は，上記の統計情報の混在が起こります。この混在を防止するため，pdstjsyncコマンドの実行を抑止する場合に，NOT_EXECUTE_PDSTJSYNCセクションに「SETTING=ON」と指定します。指定すると，PI_SSYSレコード，PI_RDFLレコードおよびPI_RDFSレコード収集時に，pdstjsyncコマンドの実行による異なる時間間隔のsys統計情報の混在を防止できます。

NOT_EXECUTE_PDSTJSYNCセクションは，-mオプションをサポートしていないHiRDB用の指定であるため，pdstjsyncコマンドの-mオプションをサポートしているHiRDBの場合，NOT_EXECUTE_PDSTJSYNCセクションの指定値は無視されます。

pdstjsyncコマンドの-mオプションをサポートしていないHiRDBの場合，「SETTING=ON」以外の値を指定すると，エラーメッセージが出力されますが，指定は無視され処理は続行されます。

このセクションは，インスタンス単位に設定できますが，レコード単位には設定できません。

NOT_EXECUTE_PDSTJSYNCセクションに設定するラベルと値を次の表に示します。

表3‒15　NOT_EXECUTE_PDSTJSYNCセクションに設定するラベルと値

ラベル

値

SETTING

PI_SSYSレコード，PI_RDFLレコードおよびPI_RDFSレコード収集時に，pdstjsyncコマンドの-mオプションをサポートしていないHiRDBを使用していて，pdstjsyncコマンドを実行したくない場合に，「ON」と指定する。

NOT_EXECUTE_PDSTJSYNCセクションには，SETTING=ONの指定を推奨します。なお，使用するHiRDBのバージョンとNOT_EXECUTE_PDSTJSYNCセクションの設定によって，pdstjsyncコマンドの実行有無が変わります。その内容を次の表に示します。

表3‒16　HiRDBのバージョンでのpdstjsyncコマンド実行有無

推奨順

HiRDBのバージョン

NOT_EXECUTE_PDSTJSYNC

pdstjsyncコマンド実行有無

1

pdstjsyncコマンドの-mオプションをサポートしているバージョンのHiRDB

SETTING=ON

◎

上記以外（指定なしも含む）

◎

2

pdstjsyncコマンドの-mオプションをサポートしていないバージョンのHiRDB

SETTING=ON

×

3

上記以外（指定なしも含む）

○※

（凡例）

◎：pdstjsyncコマンドの-mオプションを実行します

○：pdstjsyncコマンドを実行します

×：pdstjsyncコマンドを実行しません

注※

指定に誤りがある場合だけ，エラーメッセージが出力されます。

pdstjsyncコマンドの-mオプションをサポートしていないHiRDBの場合の，NOT_EXECUTE_PDSTJSYNCセクションの指定内容のメリットおよびデメリットを次の表に示します。

表3‒17　NOT_EXECUTE_PDSTJSYNCセクションの指定内容のメリットおよびデメリット（pdstjsyncコマンド -mオプション未サポートのHiRDBの場合）

NOT_EXECUTE_PDSTJSYNC

メリット

デメリット

SETTING=ON

HiRDBのsys統計情報を出力する時間間隔以外にsys統計情報が出力されない。

収集契機が直近の，HiRDBのsys統計情報およびfil統計情報を収集できない。

上記以外（指定なしも含む）

収集契機が直近の，HiRDBのsys統計情報およびfil統計情報を収集できる。

HiRDBのsys統計情報を出力する時間間隔以外にもsys統計情報が出力される。

COMMON_OPTIONセクション

COMMON_OPTIONセクションには，PFM-Agent for HiRDBがレコードを収集する上での共通機能オプションを指定します。OPTIMIZE_LEVELは，PI_RDSTおよびPI_RDDSレコード収集時のオプションです。CMD_RMODEおよびCMD_RCONFIGは，PI_FSST，PI_SSYS，PI_RDFL，およびPI_RDFSレコード収集時のオプションです。

表3‒18　COMMON_OPTIONセクションに設定するラベルと値

ラベル

値

機能

OPTIMIZE_LEVEL※

0

最適化オプションが無効になる（デフォルト（指定なしも含む））。

1

RDエリア数が1,000個以上のHiRDB環境にで，PI_RDST，PI_RDDSレコードの収集時間の短縮を見込むことができるグローバルバッファ名取得処理高速化オプションが有効になる。本機能はRDエリア数にだけ依存し，グローバルバッファ数には依存しない。なお，インスタンス単位の設定となり，レコード単位の設定はできない。

上記以外

KAVF15068-Wメッセージを出力し，0を指定した場合と同じになる。

CMD_RMODE

rsh

rsh，rcpコマンドを使用してリモート実行やファイル転送をする（デフォルト（指定なしも含む））。

ssh

ssh，scpコマンドを使用してリモート実行やファイル転送をする。

上記以外

KAVF15077-Wメッセージを出力し，rshを指定した場合と同じになる。

CMD_RCONFIG

SSHクライアント設定ファイル

このオプションは，CMD_RMODEにsshを指定した場合に有効になる。

リモート実行やファイル転送でssh，scpコマンドを使用する場合に，コマンドに指定するSSHクライアント設定ファイルを絶対パス名（255文字以内）で指定する。指定したファイルは，プログラム内で，ssh，scpコマンドの-Fオプションに指定されて動作する。

SSHクライアント設定ファイルは，HiRDB管理者に参照権限があるものとし，監視するすべてのサーバマシンで，同一の絶対パス名で格納すること。

SSHクライアント設定ファイルは，ssh，scpコマンドを実行する場合に，ユーザ設定ファイル（〜/.ssh/config）やシステム全体の設定ファイル（/etc/ssh/ssh_config）とは異なる設定を適用したいときに指定する。

SSHクライアント設定ファイルに，Userを指定する場合は，rootを指定すること。

詳細はOSのマニュアルを参照のこと。

注※

OPTIMIZE_LEVELの値には半角数字を指定してください。

(2)　2ユニット以上のHiRDB/パラレルサーバを監視する場合の設定

PFM - Agent for HiRDBのインスタンスで2ユニット以上のHiRDB/パラレルサーバを監視する場合，rsh，rcpやssh，scpを使用します。HiRDBのシステムマネジャが稼働するHiRDBホストとHiRDBのシステムマネジャが稼働しないHiRDBホストとの間で，コマンドのリモート実行やファイル転送をします。

HiRDBのシステムマネジャが稼働するHiRDBホストとHiRDBのシステムマネジャが稼働しないHiRDBホストとの間では，rootおよびHiRDB管理者で相互にログインができるようにしてください。

また，HiRDBのシステムマネジャが稼働するHiRDBホストから稼働しないHiRDBホストへは，rootからHiRDB管理者としてもログインできるようにしてください。

ログインの設定については，次の表を参照してください。

rsh，rcpを使用する場合は，/etc/hosts.equivまたは$HOME/.rhostsを設定してください。

なお，$HOME/.cshrcファイルを作成する場合，登録端末がないときは標準出力または標準エラーファイルにデータを出力しない構造にしてください。

ssh，scpを使用する場合は，監視するすべてのサーバマシンでSSHプロトコルを利用できるように設定する必要があります。ログイン時にパスワードやパスフレーズの入力など，プロンプトに入力をしなくてもログインできるよう設定してください。

また，標準エラー出力に情報が出力されると失敗と判断するため，ssh が標準エラー出力に情報を出力しないよう設定してください（LogLevelにVERBOSE以上を設定するなど）。詳細はOSのマニュアルを参照してください。

この設定をしない場合，PFM - Agent for HiRDBがHiRDBのシステムマネジャ以外のユニットの情報を収集できないおそれがあります。

表3‒19　rootからHiRDB管理者としてログインするために必要な設定

転送元

転送先

必要な設定

MGRのroot

非MGRのroot

プロンプトに入力しなくてもログインできる設定

非MGRのHiRDB管理者

プロンプトに入力しなくてもログインできる設定

MGRのHiRDB管理者

非MGRのroot

設定不要

非MGRのHiRDB管理者

プロンプトに入力しなくてもログインできる設定

非MGRのroot

MGRのroot

プロンプトに入力しなくてもログインできる設定

MGRのHiRDB管理者

設定不要

非MGRのHiRDB管理者

MGRのroot

設定不要

MGRのHiRDB管理者

プロンプトに入力しなくてもログインできる設定

（凡例）

MGR：HiRDBのシステムマネジャが稼働するHiRDBホスト

非MGR：HiRDBのシステムマネジャが稼働しないHiRDBホスト

3.4.4　ネットワークの設定[図データ]

Performance Managementを使用するネットワーク構成に応じて，変更する場合にだけ必要な設定です。

ネットワークの設定では次の3つの項目を設定できます。

IPアドレスを設定する

Performance Managementを複数のLANに接続されたネットワークで使用するときに設定します。複数のIPアドレスを設定するには，jpchostsファイルにホスト名とIPアドレスを定義します。設定したjpchostsファイルはPerformance Managementシステム全体で統一させてください。

詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号を設定する

Performance Managementが使用するポート番号を設定できます。運用での混乱を避けるため，ポート番号とサービス名は，Performance Managementシステム全体で統一させてください。

ポート番号の設定の詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ファイアウォールを設定する

ファイアウォールを有効にした環境で運用する場合，インストールしたあとで，実行に必要なポート番号をファイアウォールの規則に登録して，ファイアウォールを透過できるように設定してください。

ファイアウォール環境でのポート番号の設定方法は，「付録E.4　Linux環境でのファイアウォール設定方法（iptables，ip6tablesが有効な場合）」または「付録E.5　Linux環境でのファイアウォール設定方法（firewalldが有効な場合）」を参照してください。

3.4.5　ログのファイルサイズ変更[図データ]

Performance Managementの稼働状況を，Performance Management独自のログファイルに出力します。このログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。このファイルサイズを変更したい場合にだけ，必要な設定です。

詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

3.4.6　パフォーマンスデータの格納先の変更[図データ]

PFM - Agent for HiRDBで管理されるパフォーマンスデータを格納するデータベースの保存先，バックアップ先またはエクスポート先のディレクトリを変更したい場合にだけ，必要な設定です。

パフォーマンスデータは，デフォルトで，次の場所に保存されます。

保存先：/opt/jp1pc/agtb/store/インスタンス名/

バックアップ先：/opt/jp1pc/agtb/store/インスタンス名/backup/

部分バックアップ先※：/opt/jp1pc/agtb/store/インスタンス名/partial/

エクスポート先：/opt/jp1pc/agtb/store/インスタンス名/dump/

インポート先※：/opt/jp1pc/agtb/store/インスタンス名/import/

注※

Storeバージョン2.0使用時だけ設定できます。

注意事項

論理ホストで運用する場合のデフォルトの保存先については，「/opt/jp1pc」を「環境ディレクトリ/jp1pc」に読み替えてください。

詳細については，「3.7.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

3.4.7　PFM - Agent for HiRDBの接続先PFM - Managerの設定

PFM - Agentがインストールされているホストで，そのPFM - Agentを管理するPFM - Managerを設定します。接続先のPFM - Managerを設定するには，jpcconf mgrhost defineコマンドを使用します。

注意事項

同一ホスト上に，複数のPFM - Agentがインストールされている場合でも，接続先に指定できるPFM - Managerは，1つだけです。PFM - Agentごとに異なるPFM - Managerを接続先に設定することはできません。

PFM - AgentとPFM - Managerが同じホストにインストールされている場合，接続先PFM - ManagerはローカルホストのPFM - Managerとなります。この場合，接続先のPFM - ManagerをほかのPFM - Managerに変更できません。

手順を次に示します。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを停止する

セットアップを実施する前に，ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，サービスの起動と停止について説明している章を参照してください。

jpcconf mgrhost defineコマンド実行時に，Performance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，停止を問い合わせるメッセージが表示されます。

接続先のPFM - Managerホストのホスト名を指定して，jpcconf mgrhost defineコマンドを実行する

例えば，接続先のPFM - Managerがホストhost01上にある場合，次のように指定します。

jpcconf mgrhost define -host host01

3.4.8　動作ログ出力の設定[図データ]

PFMサービスの起動・停止時や，PFM - Managerとの接続状態の変更時に動作ログを出力したい場合に必要な設定です。動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

設定方法については，「付録J　動作ログの出力」を参照してください。

3.5　アンインストール

ここでは，PFM - Agent for HiRDBをアンインストールおよびアンセットアップする手順を示します。

3.5.1　アンインストール前の注意事項

ここでは，PFM - Agent for HiRDBをアンインストールおよびアンセットアップするときの注意事項を次に示します。

(1)　アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項

Performance Managementプログラムをアンインストールしても，servicesファイルに定義されたポート番号は削除されません。

また，ファイアウォールの規則に登録したポート番号を削除する必要があります。削除方法は，「付録E.7　Linux環境でのファイアウォール設定削除方法（iptables，ip6tablesが有効な環境）」または「付録E.8　Linux環境でのファイアウォール設定削除方法（firewalldが有効な環境）」を参照してください。

(2)　ネットワークに関する注意事項

Performance Managementプログラムをアンインストールしても，servicesファイルに定義されたポート番号は削除されません。

(3)　プログラムに関する注意事項

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラムを起動したままアンインストールした場合，ファイルやディレクトリが残ることがあります。この場合は，手動でインストール先ディレクトリ以下をすべて削除してください。

PFM - BaseとPFM - Agentがインストールされているホストの場合，PFM - BaseのアンインストールはPFM - Agentをアンインストールしないと実行できません。この場合，PFM - Agent → PFM - Baseの順にアンインストールしてください。また，PFM - ManagerとPFM - Agentがインストールされているホストの場合も同様に，PFM - ManagerのアンインストールはPFM - Agentをアンインストールしないと実行できません。この場合，PFM - Agent → PFM - Managerの順にアンインストールしてください。

(4)　サービスに関する注意事項

PFM - Agentをアンインストールしただけでは，jpctool service listコマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。サービス情報の削除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップの章にあるサービスの削除の説明を参照してください。

(5)　その他の注意事項

PFM - Web Consoleがインストールされているホストから，Performance Managementプログラムをアンインストールする場合は，Webブラウザの画面をすべて閉じてからアンインストールを実施してください。

アンインストールを実行する前にjpcconf inst setupコマンドまたはPFM - Web Consoleで，エージェントログの出力先ディレクトリを確認してください。エージェントログの出力先をデフォルト値（/opt/jp1pc/agtb/store/インスタンス名/log/）以外に設定している場合，アンインストールしてもエージェントログファイルは削除されません。この場合，アンインストール実行後にエージェントログファイルを手動で削除してください。

3.5.2　インスタンス環境のアンセットアップ

インスタンス環境をアンセットアップするには，まず，インスタンス名を確認し，インスタンス環境を削除します。インスタンス環境の削除は，PFM - Agentホストで実施します。

インスタンス名を確認するには，jpcconf inst listコマンドを使用します。また，構築したインスタンス環境を削除するには，jpcconf inst unsetupコマンドを使用します。

インスタンス環境を削除する手順を次に示します。

インスタンス名を確認する。

PFM - Agent for HiRDBを示すサービスキーを指定して，jpcconf inst listコマンドを実行します。

jpcconf inst list -key HiRDB

設定されているインスタンス名がHRD1の場合，HRD1と表示されます。

インスタンス環境のPFM - Agentのサービスが起動されている場合は，停止する。

サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，サービスの起動と停止について説明している章を参照してください。

インスタンス環境を削除する。

PFM - Agent for HiRDBを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcconf inst unsetupコマンドを実行します。

設定されているインスタンス名がHRD1の場合，次のように指定します。

jpcconf inst unsetup -key HiRDB -inst HRD1

jpcconf inst unsetupコマンドが正常終了すると，インスタンス環境として構築されたディレクトリ，サービスIDが削除されます。

注意

インスタンス環境をアンセットアップしても，jpctool service listコマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。この場合，jpctool service deleteコマンドを使用してサービスの情報を削除してください。次に指定例を示します。

インスタンス名：HRD1

ホスト名：host01

Agent CollectorサービスのサービスID：BA1HRD1[host01]

Agent StoreサービスのサービスID：BS1HRD1[host01]

jpctool service delete -id サービスID -host host01

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

また，インスタンス環境をアンセットアップしても，ディレクトリおよびファイルが残ることがあります。その場合，必要に応じて削除してください。

アンセットアップ後に削除した方がよいディレクトリを次の表に示します。

表3‒20　アンセットアップ後に削除した方がよいディレクトリ（UNIXの場合）

ディレクトリ名

対象ホスト

ディレクトリが生成される場面

/opt/jp1pc/agtb/agtbtmp/インスタンス名/

HiRDBシステムマネジャホスト

次のレコードの収集時

PD_ROT1レコード

PD_ROT2レコード

/opt/jp1pc/agtb/cmdtmp/インスタンス名/

すべてのHiRDBホスト

任意のレコードの収集時※

/opt/jp1pc/agtb/sttmp/HiRDBシステムマネジャホスト名/インスタンス名/

すべてのHiRDBホスト

次のレコードの収集時

PI_SSYSレコード

PI_RDFLレコード

PI_RDFSレコード

/opt/jp1pc/agtb/svrtmp/インスタンス名/

HiRDBシステムマネジャホスト

PI_FSSTレコードの収集時

注※

OSがLinuxの場合だけ生成されます。

3.5.3　接続先PFM - Managerの解除

接続先PFM - Managerを解除する場合は，対象のPFM - Managerに接続しているPFM - Agent for HiRDBのサービス情報を削除する必要があります。

サービス情報の削除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップ（UNIXの場合）の章にある，サービス情報の削除手順について説明している個所を参照してください。

なお，接続先を別のPFM - Managerに変更する場合は，「3.4.7　PFM - Agent for HiRDBの接続先PFM - Managerの設定」を参照してください。

3.5.4　アンインストール手順

PFM - Agent for HiRDBをアンインストールする手順を説明します。

Performance Managementのプログラムをアンインストールするホストに，スーパーユーザーでログインするか，またはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更する。

ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止する。

サービス情報を表示して，サービスが起動されていないか確認してください。ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。なお，停止するサービスは物理ホスト上および論理ホスト上のすべてのサービスです。

サービスの表示方法およびサービス情報の停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動する。

/etc/hitachi_setup

Hitachi PP Installerが起動され，初期画面が表示されます。

初期画面で「D」を入力する。

アンインストールできるプログラムの一覧が表示されます。

アンインストールしたいPerformance Managementのプログラムを選択して，「D」を入力する。

選択したプログラムがアンインストールされます。なお，プログラムを選択するには，カーソルを移動させ，スペースキーで選択します。

アンインストールが正常終了したら，「Q」を入力する。

Hitachi PP Installerの初期画面に戻ります。

3.6　PFM - Agent for HiRDBのシステム構成の変更

監視対象システムのネットワーク構成の変更や，ホスト名の変更などに応じて，PFM - Agent for HiRDBのシステム構成を変更する場合があります。ここでは，Agent for HiRDBのシステム構成を変更する手順を説明します。

PFM - Agent for HiRDBのシステム構成を変更する場合，PFM - ManagerやPFM - Web Consoleの設定もあわせて変更する必要があります。Performance Managementのシステム構成を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

物理ホスト名またはエイリアス名を変更するときに，固有の追加作業が必要なPFM - Agentもありますが，PFM - Agent for HiRDBの場合，固有の追加作業は必要ありません。

なお，インスタンスをアンセットアップしないでホスト名を変更すると，不要なディレクトリおよびファイルが残ることがあります。その場合，必要に応じて削除してください。

ホスト名の変更後に削除した方がよいディレクトリを次の表に示します。

表3‒21　ホスト名の変更後に削除した方がよいディレクトリ（UNIXの場合）

ディレクトリ名

対象ホスト

ディレクトリが生成される場面

/opt/jp1pc/agtb/sttmp/HiRDBシステムマネジャホスト名/インスタンス名/

すべてのHiRDBホスト

次のレコードの収集時

PI_SSYSレコード

PI_RDFLレコード

PI_RDFSレコード

3.7　PFM - Agent for HiRDBの運用方式の変更

収集した稼働監視データの運用手順の変更などで，PFM - Agent for HiRDBの運用方式を変更する場合があります。ここでは，PFM - Agent for HiRDBの運用方式を変更する手順を説明します。Performance Management全体の運用方式を変更する手順の詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

3.7.1　パフォーマンスデータの格納先の変更

PFM - Agent for HiRDBで収集したパフォーマンスデータは，PFM - Agent for HiRDBのAgent StoreサービスのStoreデータベースで管理しています。ここではパフォーマンスデータの格納先の変更方法について説明します。

(1)　jpcconf db defineコマンドを使用して設定を変更する

Storeデータベースで管理されるパフォーマンスデータの，次のデータ格納先ディレクトリを変更したい場合は，jpcconf db defineコマンドで設定します。Storeデータベースの格納先ディレクトリを変更する前に収集したパフォーマンスデータが必要な場合は，jpcconf db defineコマンドの-moveオプションを使用してください。jpcconf db defineコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

保存先ディレクトリ

バックアップ先ディレクトリ

エクスポート先ディレクトリ

部分バックアップ先ディレクトリ※

インポート先ディレクトリ※

注※　Storeバージョン2.0使用時だけ設定できます。

jpcconf db defineコマンドで設定するオプション名，設定できる値の範囲などを次の表に示します。

表3‒22　パフォーマンスデータの格納先を変更するコマンドの設定項目

説明

オプション名

設定できる値（Storeバージョン1.0）

設定できる値（Storeバージョン2.0）

デフォルト値

パフォーマンスデータの作成先ディレクトリ

sd

1〜127バイトの絶対パス名または相対パス名

1〜214バイトの絶対パス名または相対パス名

/opt/jp1pc/agtb/store/インスタンス名

パフォーマンスデータの退避先ディレクトリ（フルバックアップ）

bd

1〜127バイトの絶対パス名または相対パス名

1〜211バイトの絶対パス名または相対パス名

/opt/jp1pc/agtb/store/インスタンス名/backup

パフォーマンスデータの退避先ディレクトリ（部分バックアップ）

pbd

−

1〜214バイトの絶対パス名または相対パス名

/opt/jp1pc/agtb/store/インスタンス名/partial

パフォーマンスデータを退避する場合の最大世代番号

bs

1〜9

1〜9

5

パフォーマンスデータのエクスポート先ディレクトリ

dd

1〜127バイトの絶対パス名または相対パス名

1〜127バイトの絶対パス名または相対パス名

/opt/jp1pc/agtb/store/インスタンス名/dump

バフォーマンスデータのインポート先ディレクトリ

id

−

1〜222バイトの絶対パス名または相対パス名

/opt/jp1pc/agtb/store/インスタンス名/import

（凡例）

−：設定できません

(2)　jpcsto.iniファイルを編集して設定を変更する（Storeバージョン1.0の場合だけ）

Storeバージョン1.0使用時は，jpcsto.iniを直接編集して変更できます。

(a)　jpcsto.iniファイルの設定項目

jpcsto.iniファイルは，/opt/jp1pc/agtb/store/インスタンス名に格納されています。

jpcsto.iniファイルで編集するラベル名，設定できる値の範囲などを次の表に示します。

表3‒23　パフォーマンスデータの格納先の設定項目（jpcsto.iniの[Data Section]セクション）

説明

ラベル名

設定できる値（Storeバージョン1.0）※1

デフォルト値

パフォーマンスデータの作成先ディレクトリ

Store Dir※2

1〜127バイトの絶対パス名または相対パス名

/opt/jp1pc/agtb/store/インスタンス名

パフォーマンスデータの退避先ディレクトリ（フルバックアップ）

Backup Dir※2

1〜127バイトの絶対パス名または相対パス名

/opt/jp1pc/agtb/store/インスタンス名/backup

パフォーマンスデータを退避する場合の最大世代番号

Backup Save

1〜9

5

パフォーマンスデータのエクスポート先ディレクトリ

Dump Dir※2

1〜127バイトの絶対パス名または相対パス名

/opt/jp1pc/agtb

/store/インスタンス名/dump

注※1

指定できる文字は，次の文字を除く，半角英数字，半角記号および半角空白です。

; , * ? ' " < > |

指定値に誤りがある場合，Agent Storeサービスは起動できません。

注※2

Store Dir，Backup Dir，およびDump Dirには，それぞれ重複したディレクトリを指定できません。

(b)　jpcsto.iniファイルの編集前の準備

Storeデータベースの格納先ディレクトリを変更する場合は，変更後の格納先ディレクトリを事前に作成しておいてください。

Storeデータベースの格納先ディレクトリを変更すると，変更前に収集したパフォーマンスデータを使用できなくなります。変更前に収集したパフォーマンスデータが必要な場合は，次に示す手順でデータを引き継いでください。

jpctool db backupコマンドでStoreデータベースに格納されているパフォーマンスデータのバックアップを採取する。

「(c)　jpcsto.iniファイルの編集手順」に従ってStoreデータベースの格納先ディレクトリを変更する。

jpctool db restoreコマンドで変更後のディレクトリにバックアップデータをリストアする。

(c)　jpcsto.iniファイルの編集手順

手順を次に示します。

PFM - Agent のサービスを停止する。

ローカルホストでPFM -Agentのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。

テキストエディターなどで，jpcsto.iniファイルを開く。

パフォーマンスデータの格納先ディレクトリなどを変更する。

次に示す網掛け部分を，必要に応じて修正してください。

注意事項

行頭および「=」の前後には空白文字を入力しないでください。

各ラベルの値の「.」は，Agent StoreサービスのStoreデータベースのデフォルト格納先ディレクトリ（/opt/jp1pc/agtb/store/インスタンス名）を示します。格納先を変更する場合，その格納先ディレクトリからの相対パスか，または絶対パスで記述してください。

jpcsto.iniファイルには，データベースの格納先ディレクトリ以外にも，定義情報が記述されています。[Data Section]セクション以外の値は変更しないようにしてください。[Data Section]セクション以外の値を変更すると，Performance Managementが正常に動作しなくなることがあります。

jpcsto.iniファイルを保存して閉じる。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを起動する。

注意

この手順でStoreデータベースの保存先ディレクトリを変更した場合，パフォーマンスデータファイルは変更前のディレクトリから削除されません。これらのファイルが不要な場合は，次に示すファイルだけを削除してください。

拡張子が.DBであるすべてのファイル

拡張子が.IDXであるすべてのファイル

3.7.2　Storeバージョン2.0への移行

Storeデータベースの保存形式には，バージョン1.0と2.0の2種類あります。Storeバージョン2.0の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」を参照してください。

Storeバージョン2.0は，PFM - BaseまたはPFM - Managerのバージョン08-10以降の環境に，08-10以降のPFM - Agent for HiRDBを新規インストールした場合にだけデフォルトで利用できます。それ以外の場合は，Storeバージョン1.0形式のままとなっているため，セットアップコマンドによってStoreバージョン2.0に移行してください。

何らかの理由によってStoreバージョン1.0に戻す必要がある場合は，Storeバージョン2.0のアンセットアップを行ってください。

インストール条件に対応するStoreバージョン2.0の利用可否と利用手順を次の表に示します。

表3‒24　Storeバージョン2.0の利用可否および利用手順

インストール条件

Storeバージョン2.0の利用可否

Storeバージョン2.0の利用手順

インストール済みのPFM - Base，または，PFM - Managerのバージョン

PFM - Agentのインストール方法

08-10より前

上書きインストール

利用できない

PFM - Base，または，PFM - Managerを08-10にバージョンアップ後，セットアップコマンドを実行

新規インストール

08-10以降

上書きインストール

セットアップ後利用できる

セットアップコマンドを実行

新規インストール

利用できる

設定不要

(1)　Storeバージョン2.0のセットアップ

システムリソース見積もりとリテンションの設定

Storeバージョン2.0導入に必要なシステムリソースが，実行環境に適しているかどうかを確認してください。必要なシステムリソースを次に示します。

ディスク容量

ファイル数

1プロセスがオープンするファイル数

これらの値はリテンションの設定によって調節できます。実行環境の保有しているリソースを考慮してリテンションを設定してください。システムリソースの見積もりについては，「付録A　システム見積もり」を参照してください。

ディレクトリの設定

Storeバージョン2.0に移行する場合に，Storeバージョン1.0でのディレクトリ設定では，Agent Storeサービスが起動しないことがあります。このため，Agent Storeサービスが使用するディレクトリの設定を見直す必要があります。Agent Storeサービスが使用するディレクトリの設定はjpcconf db defineコマンドを使用して表示・変更できます。

Storeバージョン2.0は，Storeデータベースの保存先ディレクトリやバックアップ先ディレクトリの最大長がStoreバージョン1.0と異なります。Storeバージョン1.0でディレクトリの設定を相対パスに変更している場合，絶対パスに変換した値がStoreバージョン2.0でのディレクトリ最大長の条件を満たしているか確認してください。Storeバージョン2.0のディレクトリ最大長は214バイトです。ディレクトリ最大長の条件を満たしていない場合は，Agent Storeサービスが使用するディレクトリの設定を変更したあと，手順3以降に進んでください。

セットアップコマンドの実行

Storeバージョン2.0に移行するため，次のコマンドを実行します。

jpcconf db vrset -ver 2.0 -key HiRDB -inst インスタンス名

jpcconf db vrsetコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

リテンションの設定

手順1の見積もり時に設計したリテンションを設定してください。Agent Storeサービスを起動して，PFM - Web Consoleで設定してください。

(2)　Storeバージョン2.0のアンセットアップ

Storeバージョン2.0のアンセットアップはjpcconf db vrset -ver 1.0コマンドを使用します。Storeバージョン2.0をアンセットアップすると，Storeデータベースのデータはすべて初期化され，Storeバージョン1.0に戻ります。

jpcconf db vrsetコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

(3)　注意事項

(a)　Storeバージョン1.0からStoreバージョン2.0に変更する場合

Storeバージョン1.0からStoreバージョン2.0に変更した場合，PIレコードは変更前と変更後でデータの内容は変わりません。PDレコードは，Storeバージョン1.0のデータを参照できないおそれがあります。このため，Storeバージョン2.0に変更する前に，jpctool db dumpコマンドでStoreバージョン1.0の情報を出力してください。

例えば，Storeバージョン1.0のPDレコードが10,000レコードで2006/01/01から2006/12/31の365日分保存されている場合，Storeバージョン2.0に変更すると，デフォルトの保存期間が10日であるため，過去355日分のデータは削除されます。Storeバージョン2.0でのデフォルト保存日数については，「付録A.2　ディスク占有量」を参照してください。

(b)　Storeバージョン2.0からStoreバージョン1.0に戻す場合

Storeバージョン1.0に戻すと，データは初期化されます。このため，Storeバージョン1.0に変更する前に，jpctool db dumpコマンドでStoreバージョン2.0の情報を出力してください。

3.7.3　インスタンス環境の更新

インスタンス環境を更新したい場合は，インスタンス名を確認し，インスタンス情報を更新します。インスタンス情報の設定は，PFM - Agentホストで実施します。

インスタンス名を確認するには，jpcconf inst listコマンドを使用します。また，インスタンス環境を更新するには，jpcconf inst setupコマンドを使用します。

インスタンス環境を更新する手順を次に示します。複数のインスタンス環境を更新する場合は，この手順を繰り返し実施します。

インスタンス名を確認する。

PFM - Agent for HiRDBを示すサービスキーを指定して，jpcconf inst listコマンドを実行します。

jpcconf inst list -key HiRDB

設定されているインスタンス名がHRD1の場合，HRD1と表示されます。

更新する情報を確認する。

インスタンス環境で更新できる情報を次に示します。

表3‒25　PFM - Agent for HiRDBのインスタンス情報

項目

説明

設定できる値

デフォルト値

PDDIR

監視対象のHiRDBシステムのシステムマネジャを含むHiRDBユニットのHiRDB運用ディレクトリのパス（環境変数PDDIRの値）。

200バイト以内のパス名

インスタンス環境の更新前の設定値

PDCONFPATH

監視対象のHiRDBシステムのシステムマネジャを含むHiRDBユニットの環境変数PDCONFPATHの値。

「PDDIRの値/conf」が設定されます。

512バイト以内のパス名

HiRDB_user

DBA権限を持つHiRDB認可識別子。大文字と小文字を区別する場合は全体を"（引用符）で囲んでください。囲まなければすべて大文字として扱われます。

10バイト以内の文字列

HiRDB_password

HiRDB_userに対応するパスワード。大文字と小文字を区別する場合は全体を"（引用符）で囲んでください。囲まなければすべて大文字として扱われます。

32バイト以内文字列

LANG

監視対象のHiRDBで使用する文字コードに対応するOSのロケール。※

256バイト以内の文字列

HiRDB_admin

HiRDB管理者。大文字と小文字を区別する場合でも"（引用符）で囲まないでください。

8バイト以内の文字列

注※

詳細は，「表3-4 PFM - Agent for HiRDBのインスタンス情報」を参照してください。

更新したいインスタンス環境のPFM - Agent for HiRDBのサービスが起動されている場合は，停止する。

サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，サービスの起動と停止について説明している章を参照してください。

jpcconf inst setupコマンド実行時に，更新したいインスタンス環境のサービスが起動されている場合は，確認メッセージが表示され，サービスを停止できます。サービスを停止した場合は，更新処理が続行されます。サービスを停止しなかった場合は，更新処理が中断されます。

PFM - Agent for HiRDBを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcconf inst setupコマンドを実行する。

インスタンス名がHRD1のインスタンス環境を更新する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcconf inst setup -key HiRDB -inst HRD1

HiRDBのインスタンス情報を更新する。

表3-24に示した項目を，コマンドの指示に従って入力します。現在設定されている値が表示されます（ただし，HiRDB_passwordの値は表示されません）。表示された値を変更しない場合は，リターンキーだけを押してください。すべての入力が終了すると，インスタンス環境が更新されます。

更新したインスタンス環境のサービスを再起動する。

サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，サービスの起動と停止について説明している章を参照してください。

注意

更新できない項目の値を変更したい場合は，インスタンス環境を削除したあと，再作成してください。

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

3.8　バックアップとリストア

PFM - Agent for HiRDBのバックアップおよびリストアについて説明します。

障害が発生してシステムが壊れた場合に備えて，PFM - Agent for HiRDBの設定情報のバックアップを取得してください。また，PFM - Agent for HiRDBをセットアップしたときなど，システムを変更した場合にもバックアップを取得してください。

なお，Performance Managementシステム全体のバックアップおよびリストアについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のバックアップとリストアの説明を参照してください。

3.8.1　バックアップ

バックアップはファイルをコピーするなど，任意の方法で取得してください。バックアップを取得する際は，PFM - Agent for HiRDBのサービスを停止した状態で行ってください。

PFM - Agent for HiRDBの設定情報のバックアップ対象ファイルを次の表に示します。

表3‒26　PFM - Agent for HiRDBのバックアップ対象ファイル

ファイル名

説明

/opt/jp1pc/agtb/agent/インスタンス名/*.iniファイル

Agent Collectorサービスの設定ファイル

/opt/jp1pc/agtb/store/インスタンス名/*.iniファイル

Agent Storeサービスの設定ファイル

注意事項

論理ホストで運用する場合のファイル名については「/opt/jp1pc」を「環境ディレクトリ/jp1pc」に読み替えてください。

PFM - Agent for HiRDBのバックアップを取得する際は，取得した環境の製品バージョン番号を管理するようにしてください。製品バージョン番号の詳細については，リリースノートを参照してください。

3.8.2　リストア

PFM - Agent for HiRDBの設定情報をリストアする場合は，次に示す前提条件を確認した上で，バックアップ対象ファイルを元の位置にコピーしてください。バックアップした設定情報ファイルで，ホスト上の設定情報ファイルを上書きします。

前提条件

PFM - Agent for HiRDBがインストール済みであること。

PFM - Agent for HiRDBのサービスが停止していること。

システム構成がバックアップしたときと同じであること。

それぞれのホストで，バックアップしたホスト名とリストアするホスト名が一致していること。

バックアップ環境のPFM製品構成情報がリストア対象のPFM製品構成情報と一致していること。

注意事項

PFM - Agent for HiRDBの設定情報をリストアする場合，バックアップを取得した環境とリストアする環境の製品バージョン番号が完全に一致している必要があります。製品バージョン番号の詳細については，リリースノートを参照してください。リストアの可否についての例を次に示します。

リストアできるケース

PFM - Agent for HiRDB 10-00でバックアップした設定情報をPFM - Agent for HiRDB 10-00にリストアする。

リストアできないケース

・PFM - Agent for HiRDB 10-00でバックアップした設定情報をPFM - Agent for HiRDB 09-00にリストアする。

・PFM - Agent for HiRDB 08-50でバックアップした設定情報をPFM - Agent for HiRDB 08-50-05にリストアする。

3.9　Webブラウザでマニュアルを参照するための設定

Performance Managementでは，PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，プログラムプロダクトに標準添付されているマニュアル提供媒体からマニュアルをコピーすることで，Webブラウザでマニュアルを参照できるようになります。なお，PFM - Web Consoleをクラスタ運用している場合は，実行系，待機系それぞれの物理ホストでマニュアルをコピーしてください。

3.9.1　マニュアルを参照するための設定

(1)　PFM - Web Consoleのヘルプからマニュアルを参照する場合

PFM - Web Consoleのセットアップ手順に従い，PFM - Web ConsoleにPFM - Agentを登録する（PFM - Agentの追加セットアップを行う）。

PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，マニュアルのコピー先ディレクトリを作成する。

Windowsの場合：Web Consoleのインストール先ディレクトリ¥doc¥ja¥××××

UNIXの場合：/opt/jp1pcwebcon/doc/ja/××××

××××には，PFM - AgentのヘルプIDを指定してください。ヘルプIDについては，「付録C　識別子一覧」を参照してください。

手順2で作成したディレクトリの直下に，マニュアル提供媒体から次のファイルおよびディレクトリをコピーする。

HTMLマニュアルの場合

Windowsの場合：該当するドライブ¥MAN¥3021¥資料番号（03004A0Dなど）下の，すべてのHTMLファイル，CSSファイル，およびFIGUREディレクトリ

UNIXの場合：/提供媒体のマウントポイント/MAN/3021/資料番号（03004A0Dなど）下の，すべてのHTMLファイル，CSSファイル，およびFIGUREディレクトリ

PDFマニュアルの場合

Windowsの場合：該当するドライブ¥MAN¥3021¥資料番号（03004A0Dなど）下のPDFファイル

UNIXの場合：/提供媒体のマウントポイント/MAN/3021/資料番号（03004A0Dなど）下のPDFファイル

コピーの際，HTMLマニュアルの場合はINDEX.HTMファイルが，PDFマニュアルの場合はPDFファイル自体が，作成したディレクトリ直下に配置されるようにしてください。

PFM - Web Consoleを再起動する。

(2)　お使いのマシンのハードディスクからマニュアルを参照する場合

提供媒体から直接HTMLファイル，CSSファイル，PDFファイル，およびGIFファイルを任意のディレクトリにコピーしてください。HTMLマニュアルの場合，次のディレクトリ構成になるようにしてください。

html（HTMLファイルおよびCSSファイルを格納）
└FIGURE（GIFファイルを格納）

3.9.2　マニュアルの参照手順

マニュアルの参照手順を次に示します。

PFM - Web Consoleの［メイン］画面のメニューバーフレームにある［ヘルプ］メニューをクリックし，［ヘルプ選択］画面を表示する。

マニュアル名またはマニュアル名の後ろの［PDF］をクリックする。

マニュアル名をクリックするとHTML形式のマニュアルが表示されます。［PDF］をクリックするとPDF形式のマニュアルが表示されます。

Webブラウザでの文字の表示に関する注意事項

Windowsの場合，［スタート］メニューからオンラインマニュアルを表示させると，すでに表示されているWebブラウザの画面上にHTMLマニュアルが表示されることがあります。

4　クラスタシステムでの運用

この章では，クラスタシステムでPFM - Agent for HiRDBを運用する場合のインストール，セットアップ，およびクラスタシステムでPFM - Agent for HiRDBを運用しているときの処理の流れなどについて説明します。

4.1　クラスタシステムの概要

クラスタシステムとは，複数のサーバシステムを連携して1つのシステムとして運用するシステムです。PFM - Agent for HiRDBの監視対象プログラムである，HiRDBは，次のクラスタシステムで運用できます。

HA（High Availability）クラスタシステム構成のHiRDB

HiRDB/High Availability

HiRDB/Advanced High Availability

PFM - Agent for HiRDBはHiRDBシステムを構成するすべてのホストにインストールしますが，クラスタシステムはシステムマネジャが稼働するホスト間だけに構築してください。

ここでは，クラスタシステムでPFM - Agent for HiRDBを運用する場合の構成について説明します。クラスタシステムの概要，およびPerformance Managementシステムをクラスタシステムで運用する場合のシステム構成については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

なお，この章で，単に「クラスタシステム」と記述している場合は，HAクラスタシステムを指します。

4.1.1　 HAクラスタシステム

(1)　HAクラスタシステムでのHiRDBの構成

HiRDBをHAクラスタシステムで運用すると，障害発生時にフェールオーバーでき，可用性が向上します。

HiRDBをHAクラスタシステムで運用する場合，一般的には，実行系ノードと待機系ノードの両方で同じHiRDBが実行できる環境を構築し，HiRDBのデータ（マスタファイル，ディクショナリファイル，ユーザー用RDエリアなど）一式を共有ディスクに格納した構成にします。

また，クラスタシステムでのHiRDBの構成や運用方法はシステムによって異なる場合があります。詳細はHiRDBのマニュアルを参照してください。

(2)　HAクラスタシステムでのPFM - Agent for HiRDBの構成

PFM - Agent for HiRDBは，HAクラスタシステムで運用でき，クラスタ構成のHiRDBを監視できます。HAクラスタシステムでPFM - Agent for HiRDBを運用する場合は，次の図のような構成で運用します。

図4‒1　HAクラスタシステムでのPFM - Agent for HiRDBの構成例

図4-1に示すように，PFM - Agent for HiRDBはクラスタ構成のHiRDBと同じ論理ホスト環境で動作し，HiRDBを監視します。障害発生時はHiRDBのフェールオーバーに連動してPFM - Agent for HiRDBもフェールオーバーし，監視を継続できます。

また，共有ディスクに定義情報やパフォーマンス情報を格納し，フェールオーバー時に引き継ぎます。1つの論理ホストに複数のPerformance Managementのプログラムがある場合は，それぞれが同じ共有ディレクトリを使います。

1つのノードでPFM - Agent for HiRDBを複数実行できます。クラスタ構成のHiRDBが複数ある構成（アクティブ・アクティブ構成）の場合，それぞれの論理ホスト環境で，PFM - Agent for HiRDBを実行してください。それぞれのPFM - Agent for HiRDBは独立して動作し，別々にフェールオーバーできます。

4.2　フェールオーバー時の処理

実行系ホストに障害が発生すると，処理が待機系ホストに移ります。

ここでは，PFM - Agent for HiRDBに障害が発生した場合のフェールオーバー時の処理について説明します。また，PFM - Managerに障害が発生した場合の，PFM - Agent for HiRDBへの影響について説明します。

4.2.1　PFM - Agentホストに障害が発生した場合のフェールオーバー

PFM - Agent for HiRDBを実行しているPFM - Agentホストにフェールオーバーが発生した場合の処理を次の図に示します。

図4‒2　PFM - Agentホストにフェールオーバーが発生した場合の処理

PFM - Agent for HiRDBのフェールオーバー中に，PFM - Web Consoleで操作すると，「There was no answer(-6)」というメッセージが表示されます。この場合は，フェールオーバーが完了するまで待ってから操作してください。

PFM - Agent for HiRDBのフェールオーバー後に，PFM - Web Consoleで操作すると，フェールオーバー先のノードで起動したPFM - Agent for HiRDBに接続されます。

4.2.2　PFM - Managerが停止した場合の影響

PFM - Managerが停止すると，Performance Managementシステム全体に影響があります。

PFM - Managerは，各ノードで動作しているPFM - Agent for HiRDBのエージェント情報を一括管理しています。また，PFM - Agent for HiRDBがパフォーマンス監視中にしきい値を超えた場合のアラームイベントの通知や，アラームイベントを契機としたアクションの実行を制御しています。このため，PFM - Managerが停止すると，Performance Managementシステムに次の表に示す影響があります。

表4‒1　PFM - Managerが停止した場合のPFM - Agent for HiRDBへの影響

プログラム名

影響

対処

PFM - Agent for HiRDB

PFM - Agent for HiRDBが動作中に，PFM - Managerが停止した場合，次のように動作する。

パフォーマンスデータは継続して収集される。

発生したアラームイベントをPFM - Managerに通知できないため，アラーム定義ごとにアラームイベントが保持され，PFM - Managerが起動するまで通知をリトライする。保持しているアラームイベントが3つを超えると，古いアラームイベントは上書きされる。また，PFM - Agent for HiRDBを停止すると，保持しているアラームイベントは削除される。

PFM - Managerに通知済みのアラームステータスは，PFM - Managerが再起動したときに一度リセットされる。その後，PFM - ManagerがPFM - Agent for HiRDBの状態を確認したあと，アラームステータスは最新の状態となる。

PFM - Agent for HiRDBを停止しようとした場合，PFM - Managerに停止することを通知できないため，停止に時間が掛かる。

PFM - Managerを起動してください。動作中のPFM - Agent for HiRDBはそのまま運用できます。ただし，アラームが期待したとおり通知されない場合があるため，PFM - Manager復旧後に，PFM - Agentの共通メッセージログに出力されているメッセージKAVE00024-Iを確認してください。

PFM - Managerが停止した場合の影響を考慮の上，運用方法を検討してください。なお，トラブル以外にも，構成変更やメンテナンスの作業などでPFM - Managerの停止が必要になる場合もあります。運用への影響が少ないときに，メンテナンスをすることをお勧めします。

4.3　クラスタシステムでのインストールとセットアップ（Windowsの場合）

ここでは，クラスタシステムでのPFM - Agent for HiRDBのインストールとセットアップの手順について説明します。

なお，PFM - Managerのインストールとセットアップの手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

4.3.1　クラスタシステムでのインストールとセットアップの前に確認すること（Windowsの場合）

インストールおよびセットアップを開始する前提条件，必要な情報，および注意事項について説明します。

(1)　前提条件

PFM - Agent for HiRDBをクラスタシステムで使用する場合，次に示す前提条件があります。

(a)　クラスタシステム

次の条件が整っていることを確認してください。

クラスタシステムがクラスタソフトによって制御されていること。

クラスタソフトが論理ホスト運用するPFM - Agent for HiRDBの起動や停止などを制御するように設定されていること。このとき，PFM - Agent for HiRDBが，監視対象のHiRDBと連動してフェールオーバーするように設定すること。

注意

Windowsでは，アプリケーションエラーが発生すると，Microsoftへエラーを報告するダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスが表示されるとフェールオーバーできないおそれがあるため，エラー報告を抑止する必要があります。抑止手順については，OSのマニュアルを参照してください。

(b)　共有ディスク

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに共有ディスクがあり，実行系ノードから待機系ノードへ引き継げること。

共有ディスクが，各ノードに物理的にFibre ChannelやSCSIで接続されていること。

Performance Managementでは，ネットワークドライブや，ネットワーク経由でレプリケーションしたディスクを共有ディスクとして使う構成はサポートされていません。

フェールオーバーの際に，何らかの問題によって共有ディスクを使用中のプロセスが残った場合でも，クラスタソフトなどの制御によって強制的に共有ディスクをオフラインにしてフェールオーバーできること。

一つの論理ホストで複数のPFM製品を運用する場合，共有ディスクのディレクトリ名が同じであること。

なお，Storeデータベースについては格納先を変更して，共有ディスク上のほかのディレクトリに格納できます。

(c)　論理ホスト名，論理IPアドレス

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに論理ホスト名，および論理ホスト名と対応する論理IPアドレスがあり，実行系ノードから待機系ノードに引き継げること。

論理ホスト名と論理IPアドレスが，hostsファイルやネームサーバに設定されていること。

DNS運用している場合は，FQDN名ではなく，ドメイン名を除いたホスト名を論理ホスト名として使用していること。

物理ホスト名と論理ホスト名は，システムの中でユニークであること。

注意

論理ホスト名に，物理ホスト名（hostnameコマンドで表示されるホスト名）を指定しないでください。正常に通信処理がされなくなるおそれがあります。

論理ホスト名に使用できる文字は，1〜32バイトの半角英数字です。次の記号および空白文字は指定できません。

/ ¥ : ; * ? ' " < > | & = , .

論理ホスト名には，「localhost」，IPアドレス，「-」から始まるホスト名を指定できません。

(2)　論理ホスト運用するPFM - Agent for HiRDBのセットアップに必要な情報

論理ホスト運用するPFM - Agent for HiRDBをセットアップするには，通常のPFM - Agent for HiRDBのセットアップで必要になる環境情報に加えて，次の表の情報が必要です。

表4‒2　論理ホスト運用のPFM - Agent for HiRDBのセットアップに必要な情報

項目

例

論理ホスト名

jp1-ha1hrd

論理IPアドレス

172.16.92.100

共有ディスク

S:¥jp1

なお，1つの論理ホストで論理ホスト運用するPerformance Managementのプログラムが複数ある場合も，同じ共有ディスクのディレクトリを使用します。

共有ディスクに必要な容量については，「付録A　システム見積もり」を参照してください。

(3)　PFM - Agent for HiRDBで論理ホストをフェールオーバーさせる場合の注意事項

PFM - Agent for HiRDBを論理ホスト運用するシステム構成の場合，PFM - Agent for HiRDBの障害によって論理ホスト全体をフェールオーバーさせるかどうかを検討してください。

PFM - Agent for HiRDBの障害で論理ホスト全体をフェールオーバーさせると，PFM - Agent for HiRDBが監視対象としている同じ論理ホストで運用する業務アプリケーションもフェールオーバーすることになり，業務に影響を与えるおそれがあります。

通常は，PFM - Agent for HiRDBに異常が発生しても，HiRDBの動作に影響がないように，次のどちらかのようにクラスタソフトで設定することをお勧めします。

PFM - Agent for HiRDBの動作監視をしない

PFM - Agent for HiRDBの異常を検知してもフェールオーバーしない

(4)　論理ホスト運用時のバージョンアップに関する注意事項

論理ホスト運用のPFM - Agent for HiRDBをバージョンアップする場合は，実行系ノードまたは待機系ノードのどちらか一方で，共有ディスクをオンラインにする必要があります。

4.3.2　クラスタシステムでのインストールとセットアップの流れ（Windowsの場合）

クラスタシステムで，論理ホスト運用するPFM - Agent for HiRDBのインストールおよびセットアップの流れを次の図に示します。

図4‒3　クラスタシステムで論理ホスト運用するPFM - Agent for HiRDBのインストールおよびセットアップの流れ（Windowsの場合）

注意

論理ホスト環境のPFM - Agentをセットアップしても，物理ホスト環境のPFM - Agentの定義内容は引き継がれません。論理ホスト環境および物理ホスト環境では，インスタンス環境を設定した時点で，新規に環境が作成されます。

4.3.3　クラスタシステムでのインストール手順（Windowsの場合）

実行系ノードおよび待機系ノードのそれぞれにPFM - Agent for HiRDBをインストールします。

注意事項

インストール先はローカルディスクです。共有ディスクにはインストールしないでください。

インストール手順は非クラスタシステムの場合と同じです。インストール手順については，「2.3　インストール」を参照してください。

4.3.4　クラスタシステムでのセットアップ手順（Windowsの場合）

ここでは，クラスタシステムでPerformance Managementを運用するための，セットアップについて説明します。

セットアップ手順には，実行系ノードの手順と，待機系ノードの手順があります。実行系ノード，待機系ノードの順にセットアップしてください。

[図データ]は実行系ノードで行う項目を，[図データ]は待機系ノードで行う項目を示します。また，[図データ]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

(1)　PFM - Agentの登録[図データ]　[図データ]　[図データ]

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleを使ってPFM - Agentを一元管理するために，PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleにPFM - Agent for HiRDBを登録する必要があります。

PFM - Agent for HiRDBを登録する必要があるのは次の場合です。

Performance Managementシステムに新しくPFM - Agent for HiRDBを追加する場合

すでに登録しているPFM - Agent for HiRDBのデータモデルのバージョンを更新する場合

登録はPFM - Manager上およびPFM - Web Console上で実施します。手順は非クラスタシステムの場合と同じです。

手順については，「2.4.2　PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleへのPFM - Agent for HiRDBの登録」を参照してください。

(2)　共有ディスクのオンライン[図データ]

共有ディスクがオンラインになっていることを確認します。共有ディスクがオンラインになっていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオンラインにしてください。

(3)　PFM - Agentの論理ホストのセットアップ[図データ]

jpcconf ha setupコマンドを実行して論理ホスト環境を作成します。コマンドを実行すると，共有ディスクに必要なデータがコピーされ，論理ホスト用の定義が設定されて，論理ホスト環境が作成されます。

注意

コマンドを実行する前に，Performance Managementシステム全体で，Performance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

手順を次に示します。

jpcconf ha setupコマンドを実行して，PFM - Agent for HiRDBの論理ホスト環境を作成する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha setup -key HiRDB -lhost jp1-ha1hrd -d S:¥jp1

論理ホスト名は，-lhostオプションで指定します。ここでは，論理ホスト名をjp1-ha1hrdとしています。DNS運用をしている場合はドメイン名を省略した論理ホスト名を指定してください。

共有ディスクのディレクトリ名は，-dオプションの環境ディレクトリ名に指定します。例えば-d S:¥jp1と指定するとS:¥jp1¥jp1pcが作成されて，論理ホスト環境のファイルが作成されます。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホストの設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

作成した論理ホスト環境が正しいことを確認してください。

(4)　接続先PFM - Managerの設定[図データ]

jpcconf mgrhost defineコマンドを実行して，PFM - Agent for HiRDBを管理するPFM - Managerを設定します。

jpcconf mgrhost defineコマンドを実行して，接続先PFM - Managerを設定する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf mgrhost define -host jp1-hal -lhost jp1-ha1hrd

接続先PFM - Managerのホスト名は，-hostオプションで指定します。接続先PFM - Managerが論理ホスト運用されている場合は，-hostオプションに接続先PFM - Managerの論理ホスト名を指定します。ここでは，PFM - Managerの論理ホスト名をjp1-halとしています。

また，PFM - Agent for HiRDBの論理ホスト名は，-lhostオプションで指定します。ここでは，PFM - Agent for HiRDBの論理ホスト名をjp1-ha1hrdとしています。

(5)　インスタンス環境の設定[図データ]

jpcconf inst setupコマンドを実行して，PFM - Agent for HiRDBのインスタンス環境を設定します。

設定手順は，非クラスタシステムの場合と同じです。ただし，クラスタシステムの場合，jpcconf inst setupコマンドの実行時に，「-lhost」で論理ホスト名を指定する必要があります。

クラスタシステムの場合のjpcconf inst setupコマンドの指定方法を次に示します。

jpcconf inst setup -key HiRDB -lhost 論理ホスト名 -inst インスタンス名

設定するインスタンス環境は，非クラスタシステムの場合と同じです。インスタンスはすべて異なる名称で設定してください。設定するインスタンス情報については，「2.4　セットアップ」を参照してください。

(6)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ[図データ]　[図データ]

PFM - Agent for HiRDBのほかに，同じ論理ホストにセットアップするPFM - ManagerやPFM - Agentがある場合は，この段階でセットアップしてください。

セットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章，または各PFM - Agentマニュアルの，クラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(7)　ネットワークの設定[図データ]　[図データ]

Performance Managementを使用するネットワーク構成に応じて，変更する場合にだけ必要な設定です。

ネットワークの設定では次の2つの項目を設定できます。

IPアドレスを設定する

複数のLANに接続されたネットワーク環境でPerformance Managementを運用するときに使用するIPアドレスを指定したい場合には，jpchostsファイルの内容を直接編集します。

このとき，編集したjpchostsファイルは，実行系ノードから待機系ノードにコピーしてください。

IPアドレスの設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号を設定する

ファイアウォール経由でPerformance Managementのプログラム間の通信をする場合には，jpcconf portコマンドを使用してポート番号を設定します。

ポート番号の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章，およびマニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(8)　ログのファイルサイズ変更[図データ]　[図データ]

Performance Managementの稼働状況を，Performance Management独自のログファイルに出力します。このログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。このファイルサイズを変更したい場合に必要な設定です。

詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(9)　パフォーマンスデータの格納先の変更[図データ]　[図データ]

PFM - Agentで管理されるパフォーマンスデータを格納するデータベースの保存先，バックアップ先，エクスポート先，またはインポート先のフォルダを変更したい場合に必要な設定です。

設定方法については，「2.7.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

(10)　動作ログ出力の設定[図データ]　[図データ]

アラーム発生時に動作ログを出力したい場合に必要な設定です。動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

設定方法については，「付録J　動作ログの出力」を参照してください。

(11)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図データ]

PFM - Agent for HiRDBの論理ホスト環境が作成できたら，環境定義をファイルにエクスポートします。エクスポートでは，その論理ホストにセットアップされているPerformance Managementのプログラムの定義情報を一括してファイル出力します。同じ論理ホストにほかのPerformance Managementのプログラムをセットアップする場合は，セットアップが一とおり済んだあとにエクスポートしてください。

論理ホスト環境定義をエクスポートする手順を次に示します。

jpcconf ha exportコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。

これまでの手順で作成した論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。

例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha export -f lhostexp.txt

(12)　論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[図データ]　[図データ]

「(11)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」でエクスポートした論理ホスト環境定義ファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(13)　共有ディスクのオフライン[図データ]　[図データ]

クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオフラインにして，作業を終了します。なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，オフラインにする必要はありません。

(14)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート[図データ]

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードにインポートします。

実行系ノードで作成した論理ホストのPerformance Managementのプログラムを，待機系ノードで実行するための設定には，jpcconf ha importコマンドを使用します。1つの論理ホストに複数のPerformance Managementのプログラムがセットアップされている場合は，一括してインポートされます。

なお，このコマンドを実行するときには，共有ディスクをオンラインにしておく必要はありません。

jpcconf ha importコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha import -f lhostexp.txt

コマンドを実行すると，待機系ノードの環境を，エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって，論理ホストのPFM - Agent for HiRDBを起動するための設定が実施されます。

また，セットアップ時にjpcconf portコマンドで固定のポート番号を設定している場合も，同様に設定されます。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

実行系ノードでjpcconf ha listを実行した時と同じ内容が表示されることを確認してください。

(15)　クラスタソフトへのPFM - Agentの登録[図データ]　[図データ]

Performance Managementのプログラムを論理ホスト環境で運用する場合は，クラスタソフトに登録して，クラスタソフトからの制御でPerformance Managementのプログラムを起動したり停止したりするように環境設定します。

クラスタソフトへPFM - Agent for HiRDBを登録する方法は，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

PFM - Agent for HiRDBをクラスタソフトに登録するときの設定内容を，WSFCに登録する項目を例として説明します。

PFM - Agent for HiRDBの場合，次の表のサービスをクラスタに登録します。

表4‒3　クラスタソフトに登録するPFM - Agent for HiRDBのサービス

項番

名前

サービス名

依存関係

1

PFM - Agent Store for HiRDB インスタンス名 [LHOST]

JP1PCAGT_BS_インスタンス名 [LHOST]

IPアドレスリソース

物理ディスクリソース

HiRDB Databaseリソース

2

PFM - Agent for HiRDB インスタンス名 [LHOST]

JP1PCAGT_BA_インスタンス名 [LHOST]

項番1のクラスタリソース

3

PFM - Action Handler [LHOST]

JP1PCMGR_PH [LHOST]

IPアドレスリソース

物理ディスクリソース

[LHOST]の部分は，論理ホスト名に置き換えてください。インスタンス名がHRD1，論理ホスト名がjp1-ha1の場合，サービスの名前は「PFM - Agent Store for HiRDB HRD1 [jp1-ha1]」，サービス名は「JP1PCAGT_BS_HRD1 [jp1-ha1]」のようになります。

WSFCの場合は，これらのサービスをWSFCのリソースとして登録します。各リソースの設定は次のようにします。下記の［　］は，WSFCの設定項目です。

［リソースの種類］は「汎用サービス」として登録する。

［リソース名］，［依存関係］，および［サービス名］を表4-3のとおりに設定する。

なお，リソース名はサービスを表示するときの名称で，サービス名はWSFCから制御するサービスを指定するときの名称です。

［セットアップパラメータ］および［レジストリのレプリケーション］は設定しない。

プロパティの［ポリシー］タブは，Performance Managementのプログラムの障害時にフェールオーバーするかしないかの運用に合わせて設定する。

例えば，PFM - Agent for HiRDBの障害時に，フェールオーバーするように設定するには，次のように設定します。

［リソースが失敗状態になった場合は，現在のノードで再起動を試みる］：チェックする

［再起動に失敗した場合は，このサービスまたはアプリケーションのすべてのリソースをフェールオーバーする］：チェックする

［指定期間内での再起動の試行回数］：3※

注※

［指定期間内での再起動の試行回数］は3回を目安に設定してください。

注意

クラスタに登録するサービスは，クラスタから起動および停止を制御しますので，OS起動時に自動起動しないよう［スタートアップの種類］を［手動］に設定してください。なお，jpcconf ha setupコマンドでセットアップした直後のサービスは［手動］に設定されています。また，次のコマンドで強制停止しないでください。

jpcspm stop -key all -lhost 論理ホスト名 -kill immediate

統合管理製品（JP1/IM）と連携している場合は，JP1/Baseのサービスが停止する前にPFM - Agent for HiRDBのサービスが停止する依存関係を設定してください。

(16)　クラスタソフトからの起動・停止の確認[図データ]　[図データ]

クラスタソフトからの操作で，Performance Managementのプログラムの起動および停止を各ノードで実行し，正常に動作することを確認してください。

(17)　クラスタシステムでの環境設定[図データ]　[図データ]

Performance Managementのプログラムのセットアップ終了後，PFM - Web Consoleから，運用に合わせて監視対象の稼働状況についてのレポートを表示できるようにしたり，監視対象で問題が発生したときにユーザーに通知できるようにしたりするために，Performance Managementのプログラムの環境を設定します。

Performance Managementのプログラムの環境設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

4.4　クラスタシステムでのインストールとセットアップ（UNIXの場合）

ここでは，クラスタシステムでのPFM - Agent for HiRDBのインストールとセットアップの手順について説明します。

なお，PFM - Managerのインストールとセットアップの手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

4.4.1　クラスタシステムでのインストールとセットアップの前に確認すること（UNIXの場合）

インストールおよびセットアップを開始する前提条件，必要な情報，および注意事項について説明します。

(1)　前提条件

PFM - Agent for HiRDBをクラスタシステムで使用する場合，次に示す前提条件があります。

(a)　クラスタシステム

次の条件が整っていることを確認してください。

クラスタシステムがクラスタソフトによって制御されていること。

クラスタソフトが論理ホスト運用するPFM - Agent for HiRDBの起動や停止などを制御するように設定されていること。このとき，PFM - Agent for HiRDBが，監視対象のHiRDBと連動してフェールオーバーするように設定すること。

(b)　共有ディスク

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに共有ディスクがあり，実行系ノードから待機系ノードへ引き継げること。

共有ディスクが，各ノードに物理的にFibre ChannelやSCSIで接続されていること。

Performance Managementでは，ネットワークドライブや，ネットワーク経由でレプリケーションしたディスクを共有ディスクとして使う構成はサポートされていません。

フェールオーバーの際に，何らかの問題によって共有ディスクを使用中のプロセスが残った場合でも，クラスタソフトなどの制御によって強制的に共有ディスクをオフラインにしてフェールオーバーできること。

1つの論理ホストで複数のPFM製品を運用する場合，共有ディスクのディレクトリ名が同じであること。

なお，Storeデータベースについては格納先を変更して，共有ディスク上のほかのディレクトリに格納できます。

(c)　論理ホスト名，論理IPアドレス

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに論理ホスト名，および論理ホスト名と対応する論理IPアドレスがあり，実行系ノードから待機系ノードに引き継げること。

論理ホスト名と論理IPアドレスが，hostsファイルやネームサーバに設定されていること。

DNS運用している場合は，FQDN名ではなく，ドメイン名を除いたホスト名を論理ホスト名として使用していること。

物理ホスト名と論理ホスト名は，システムの中でユニークであること。

注意

論理ホスト名に，物理ホスト名（uname -nコマンドで表示されるホスト名）を指定しないでください。正常に通信処理がされなくなるおそれがあります。

論理ホスト名に使用できる文字は，1〜32バイトの半角英数字です。次の記号および空白文字は指定できません。

/ ¥ : ; * ? ' " < > | & = , .

論理ホスト名には，「localhost」，IPアドレス，「-」から始まるホスト名を指定できません。

(2)　論理ホスト運用するPFM - Agent for HiRDBのセットアップに必要な情報

論理ホスト運用するPFM - Agent for HiRDBをセットアップするには，通常のPFM - Agent for HiRDBのセットアップで必要になる環境情報に加えて，次の表の情報が必要です。

表4‒4　論理ホスト運用のPFM - Agent for HiRDBのセットアップに必要な情報

項目

例

論理ホスト名

jp1-ha1

論理IPアドレス

172.16.92.100

共有ディスク

/jp1

なお，一つの論理ホストで論理ホスト運用するPerformance Managementのプログラムが複数ある場合も，同じ共有ディスクのディレクトリを使用します。

共有ディスクに必要な容量については，「付録A　システム見積もり」を参照してください。

(3)　PFM - Agent for HiRDBで論理ホストをフェールオーバーさせる場合の注意事項

PFM - Agent for HiRDBを論理ホスト運用するシステム構成の場合，PFM - Agent for HiRDBの障害によって論理ホスト全体をフェールオーバーさせるかどうかを検討してください。

PFM - Agent for HiRDBの障害で論理ホスト全体をフェールオーバーさせると，PFM - Agent for HiRDBが監視対象としている同じ論理ホストで運用する業務アプリケーションもフェールオーバーすることになり，業務に影響を与えるおそれがあります。

通常は，PFM - Agent for HiRDBに異常が発生しても，HiRDBの動作に影響がないように，次のどちらかのようにクラスタソフトで設定することをお勧めします。

PFM - Agent for HiRDBの動作監視をしない

PFM - Agent for HiRDBの異常を検知してもフェールオーバーしない

(4)　論理ホスト運用時のバージョンアップに関する注意事項

論理ホスト運用のPFM - Agent for HiRDBをバージョンアップする場合は，実行系ノードまたは待機系ノードのどちらか一方で，共有ディスクをオンラインにする必要があります。

4.4.2　クラスタシステムでのインストールとセットアップの流れ（UNIXの場合）

クラスタシステムで，論理ホスト運用するPFM - Agent for HiRDBのインストールおよびセットアップの流れを次の図に示します。

図4‒4　クラスタシステムで論理ホスト運用するPFM - Agent for HiRDBのインストールおよびセットアップの流れ（UNIXの場合）

注意

論理ホスト環境のPFM - Agentをセットアップしても，物理ホスト環境のPFM - Agentの定義内容は引き継がれません。論理ホスト環境および物理ホスト環境では，インスタンス環境を設定した時点で，新規に環境が作成されます。

4.4.3　クラスタシステムでのインストール手順（UNIXの場合）

実行系ノードおよび待機系ノードにPFM - Agent for HiRDBをインストールします。

注意事項

インストール先はローカルディスクです。共有ディスクにはインストールしないでください。

インストール手順は非クラスタシステムの場合と同じです。インストール手順については，「3.3　インストール手順」を参照してください。

4.4.4　クラスタシステムでのセットアップ手順（UNIXの場合）

ここでは，クラスタシステムでPerformance Managementを運用するための，セットアップについて説明します。

セットアップ手順には，実行系ノードの手順と，待機系ノードの手順があります。実行系ノード，待機系ノードの順にセットアップしてください。

[図データ]は実行系ノードで行う項目を，[図データ]は待機系ノードで行う項目を示します。また，[図データ]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

(1)　PFM - Agentの登録[図データ]　[図データ]　[図データ]

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleを使ってPFM - Agentを一元管理するために，PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleにPFM - Agent for HiRDBを登録する必要があります。PFM - Agent for HiRDBを登録する必要があるのは次の場合です。

Performance Managementシステムに新しくPFM - Agent for HiRDBを追加する場合

すでに登録しているPFM - Agent for HiRDBのデータモデルのバージョンを更新する場合

登録はPFM - Manager上およびPFM - Web Console上で実施します。手順は非クラスタシステムの場合と同じです。

手順については，「3.4.2　PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleへのPFM - Agent for HiRDBの登録」を参照してください。

(2)　共有ディスクのマウント[図データ]

共有ディスクがマウントされていることを確認します。共有ディスクがマウントされていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをマウントしてください。

(3)　PFM - Agentの論理ホストのセットアップ[図データ]

jpcconf ha setupコマンドを実行して論理ホスト環境を作成します。コマンドを実行すると，共有ディスクに必要なデータがコピーされ，論理ホスト用の定義を設定されて，論理ホスト環境が作成されます。

注意

コマンドを実行する前に，Performance Managementシステム全体で，Performance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

手順を次に示します。

jpcconf ha setupコマンドを実行して，PFM - Agent for HiRDBの論理ホスト環境を作成する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha setup -key HiRDB -lhost jp1-ha1hrd -d /jp1

論理ホスト名は，-lhostオプションで指定します。ここでは，論理ホスト名をjp1-ha1hrdとしています。DNS運用をしている場合はドメイン名を省略した論理ホスト名を指定してください。

共有ディスクのディレクトリ名は，-dオプションの環境ディレクトリ名に指定します。例えば-d /jp1と指定すると/jp1/jp1pcが作成されて，論理ホスト環境のファイルが作成されます。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホストの設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

作成した論理ホスト環境が正しいことを確認してください。

(4)　接続先PFM - Managerの設定[図データ]

jpcconf mgrhost defineコマンドを実行して，PFM - Agent for HiRDBを管理するPFM - Managerを設定します。

jpcconf mgrhost defineコマンドを実行して，接続先PFM - Managerを設定する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf mgrhost define -host jp1-hal -lhost jp1-ha1hrd

接続先PFM - Managerのホスト名は，-hostオプションで指定します。接続先PFM - Managerが論理ホスト運用されている場合は，-hostオプションに接続先PFM - Managerの論理ホスト名を指定します。ここでは，PFM - Managerの論理ホスト名をjp1-halとしています。

また，PFM - Agent for HiRDBの論理ホスト名は，-lhostで指定します。ここでは，PFM - Agent for HiRDBの論理ホスト名をjp1-ha1hrdとしています。

(5)　インスタンス環境の設定[図データ]

jpcconf inst setupコマンドを実行して，PFM - Agent for HiRDBのインスタンス環境を設定します。

設定手順は，非クラスタシステムの場合と同じです。ただし，クラスタシステムの場合，jpcconf inst setupコマンドの実行時に，「-lhost」で論理ホスト名を指定する必要があります。

クラスタシステムの場合のjpcconf inst setupコマンドの指定方法を次に示します。

jpcconf inst setup -key HiRDB -lhost 論理ホスト名 -inst インスタンス名

設定するインスタンス環境は，非クラスタシステムの場合と同じです。インスタンスはすべて異なる名称で設定してください。設定するインスタンス情報については，「3.4　セットアップ」を参照してください。

(6)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ[図データ]　[図データ]

PFM - Agent for HiRDBのほかに，同じ論理ホストにセットアップするPFM - ManagerやPFM - Agentがある場合は，この段階でセットアップしてください。

セットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章，または各PFM - Agentマニュアルの，クラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(7)　ネットワークの設定[図データ]　[図データ]

Performance Managementを使用するネットワーク構成に応じて，変更する場合にだけ必要な設定です。

ネットワークの設定では次の2つの項目を設定できます。

IPアドレスを設定する

複数のLANに接続されたネットワーク環境でPerformance Managementを運用するときに使用するIPアドレスを指定したい場合には，jpchostsファイルの内容を直接編集します。

このとき，編集したjpchostsファイルは，実行系ノードから待機系ノードにコピーしてください。

IPアドレスの設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号を設定する

ファイアウォール経由でPerformance Managementのプログラム間の通信をする場合には，jpcconf portコマンドを使用してポート番号を設定します。

ポート番号の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章，およびマニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(8)　ログのファイルサイズ変更[図データ]　[図データ]

Performance Managementの稼働状況を，Performance Management独自のログファイルに出力します。このログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。このファイルサイズを変更したい場合に必要な設定です。

詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(9)　パフォーマンスデータの格納先の変更[図データ]　[図データ]

PFM - Agentで管理されるパフォーマンスデータを格納するデータベースの保存先，バックアップ先，エクスポート先，またはインポート先のフォルダを変更したい場合に必要な設定です。

設定方法については，「3.7.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

(10)　動作ログ出力の設定[図データ]　[図データ]

アラーム発生時に動作ログを出力したい場合に必要な設定です。動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

設定方法については，「付録J　動作ログの出力」を参照してください。

(11)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図データ]

PFM - Agent for HiRDBの論理ホスト環境が作成できたら，環境定義をファイルにエクスポートします。エクスポートでは，その論理ホストにセットアップされているPerformance Managementのプログラムの定義情報を一括してファイル出力します。同じ論理ホストにほかのPerformance Managementのプログラムをセットアップする場合は，セットアップが一とおり済んだあとにエクスポートしてください。

論理ホスト環境定義をエクスポートする手順を次に示します。

jpcconf ha exportコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。

これまでの手順で作成した論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。

例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha export -f lhostexp.txt

(12)　論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[図データ]　[図データ]

「(11)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」でエクスポートした論理ホスト環境定義ファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(13)　共有ディスクのアンマウント[図データ]　[図データ]

ファイルシステムをアンマウントして，作業を終了します。なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，ファイルシステムをアンマウントする必要はありません。

注意

共有ディスクがアンマウントされていても，指定した環境ディレクトリにjp1pcディレクトリがあり，jp1pcディレクトリ以下にファイルがある場合は，共有ディスクをマウントしないでセットアップしています。この場合は次の手順で対処してください。

ローカルディスク上の指定した環境ディレクトリにあるjp1pcディレクトリをtarコマンドでアーカイブする。

共有ディスクをマウントする。

共有ディスク上に指定した環境ディレクトリがない場合は，環境ディレクトリを作成する。

共有ディスク上の環境ディレクトリにtarファイルを展開する。

共有ディスクをアンマウントする。

ローカルディスク上の指定した環境ディレクトリにあるjp1pcディレクトリ以下を削除する。

(14)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート[図データ]

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードにインポートします。

実行系ノードで作成した論理ホストのPerformance Managementのプログラムを，待機系ノードで実行するための設定には，jpcconf ha importコマンドを使用します。1つの論理ホストに複数のPerformance Managementのプログラムがセットアップされている場合は，一括してインポートされます。

なお，このコマンドを実行するときには，共有ディスクをマウントしておく必要はありません。

jpcconf ha importコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha import -f lhostexp.txt

コマンドを実行すると，待機系ノードの環境を，エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって，論理ホストのPFM - Agent for HiRDBを起動するための設定が実施されます。

また，セットアップ時にjpcconf portコマンドで固定のポート番号を設定している場合も，同様に設定されます。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

実行系ノードでjpcconf ha listを実行した時と同じ内容が表示されることを確認してください。

(15)　クラスタソフトへのPFM - Agentの登録[図データ]　[図データ]

Performance Managementのプログラムを論理ホスト環境で運用する場合は，クラスタソフトに登録して，クラスタソフトからの制御でPerformance Managementのプログラムを起動したり停止したりするように環境設定します。

クラスタソフトへPFM - Agent for HiRDBを登録する方法は，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

ここでは，PFM - Agent for HiRDBをクラスタソフトに登録するときに設定する内容を説明します。

一般にUNIXのクラスタソフトに，アプリケーションを登録する場合に必要な項目は「起動」「停止」「動作監視」「強制停止」の4つがあります。

PFM - Agent for HiRDBでの設定方法を次の表に示します。

表4‒5　クラスタソフトに登録するPFM - Agent for HiRDBの制御方法

項目

説明

起動

次のコマンドを順に実行して，PFM - Agent for HiRDBを起動する。

/opt/jp1pc/tools/jpcspm start -key AH -lhost 論理ホスト名
/opt/jp1pc/tools/jpcspm start -key HiRDB -lhost 論理ホスト名

起動するタイミングは，共有ディスクおよび論理IPアドレスが使用できる状態になったあととする。

停止

次のコマンドを順に実行して，PFM - Agent for HiRDBを停止する。

/opt/jp1pc/tools/jpcspm stop -key HiRDB -lhost 論理ホスト名
/opt/jp1pc/tools/jpcspm stop -key AH -lhost 論理ホスト名

停止するタイミングは，共有ディスクおよび論理IPアドレスを使用できない状態にする前とする。

なお，障害などでサービスが停止しているときは，jpcspm stopコマンドの戻り値が3になる。この場合はサービスが停止されているので，正常終了と扱う。戻り値で実行結果を判定するクラスタソフトの場合は，戻り値を0にするなどで対応すること。

動作監視

次のプロセスが動作していることを，psコマンドで確認する。

ps -ef | grep "プロセス名 論理ホスト名.*インスタンス名" | grep -v "grep.*監視対象のプロセス"

監視対象のプロセスは，次のとおり。

jpcagtb_main,agtb/jpcsto_インスタンス名,jpcah

プロセス名については，「付録D プロセス一覧」およびマニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の付録を参照のこと。なお，運用中にメンテナンスなどでPerformance Managementを一時的に停止する場合を想定して，動作監視を抑止する方法（例えば，メンテナンス中のファイルがあると監視をしないなど）を用意しておくことをお勧めします。

強制停止

強制停止が必要な場合は，次のコマンドを実行する。

jpcspm stop -key all -lhost 論理ホスト名 -kill immediate

第1引数のサービスキーに指定できるのは，allだけである。

注意

コマンドを実行すると，指定した論理ホスト環境すべてのPerformance Managementのプロセスが，SIGKILL送信によって強制停止される。このとき，サービス単位ではなく，論理ホスト単位でPerformance Managementが強制停止される。

なお，強制停止は，通常の停止を実行しても停止できない場合に限って実行するよう設定すること。

注意

クラスタに登録するPerformance Managementのプログラムは，クラスタから起動および停止を制御しますので，OS起動時の自動起動設定をしないでください。

Performance Managementのプログラムを日本語環境で実行する場合，クラスタソフトに登録するスクリプトでLANG環境変数を設定してから，Performance Managementのコマンドを実行するようにしてください。

クラスタソフトがコマンドの戻り値で実行結果を判定する場合は，Performance Managementのコマンドの戻り値をクラスタソフトの期待する値に変換するように設定してください。Performance Managementのコマンドの戻り値については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

psコマンドで動作を監視する場合，事前にpsコマンドを実行して，論理ホスト名とインスタンス名をつなげた文字列がすべて表示されることを確認してください。文字列が途中までしか表示されない場合は，インスタンス名を短くしてください。

統合管理製品（JP1/IM）と連携している場合は，JP1/Baseのサービスが停止する前にPFM - Agent for HiRDBのサービスが停止する依存関係を設定してください。

(16)　クラスタソフトからの起動・停止の確認[図データ]　[図データ]

クラスタソフトからの操作で，Performance Managementのプログラムの起動および停止を各ノードで実行し，正常に動作することを確認してください。

(17)　クラスタシステムでの環境設定[図データ]　[図データ]

Performance Managementのプログラムのセットアップ終了後，PFM - Web Consoleから，運用に合わせて監視対象の稼働状況についてのレポートを表示できるようにしたり，監視対象で問題が発生したときにユーザーに通知できるようにしたりするために，Performance Managementのプログラムの環境を設定します。

Performance Managementのプログラムの環境設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

4.5　クラスタシステムでのアンインストールとアンセットアップ（Windowsの場合）

ここでは，クラスタシステムで運用していたPFM - Agent for HiRDBを，アンインストールする方法とアンセットアップする方法について説明します。

なお，PFM - Managerのアンインストールとアンセットアップについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

4.5.1　クラスタシステムでのアンインストールとアンセットアップの流れ（Windowsの場合）

クラスタシステムで運用していたPFM - Agent for HiRDBのアンインストールおよびアンセットアップの流れを次の図に示します。

図4‒5　クラスタシステムで論理ホスト運用するPFM - Agent for HiRDBのアンインストールおよびアンセットアップの流れ（Windowsの場合）

4.5.2　クラスタシステムでのアンセットアップ手順（Windowsの場合）

論理ホスト環境をアンセットアップします。アンセットアップ手順には，実行系ノードの手順と，待機系ノードの手順があります。実行系ノード，待機系ノードの順にアンセットアップしてください。

[図データ]は実行系ノードで行う項目を，[図データ]は待機系ノードで行う項目を示します。また，[図データ]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

PFM - Agent for HiRDBのアンセットアップ手順について説明します。

(1)　クラスタソフトからの停止[図データ]　[図データ]

クラスタソフトからの操作で，実行系ノードと待機系ノードで起動しているPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止してください。停止する方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(2)　共有ディスクのオンライン[図データ]

共有ディスクがオンラインになっていることを確認します。共有ディスクがオンラインになっていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオンラインにしてください。

(3)　ポート番号の設定の解除[図データ]　[図データ]

この手順は，ファイアウォールを使用する環境で，セットアップ時にjpcconf portコマンドでポート番号を設定した場合だけに必要な手順です。

ポート番号の解除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章，およびマニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(4)　PFM - Agentの論理ホストのアンセットアップ[図データ]

手順を次に示します。

注意

共有ディスクがオフラインになっている状態で論理ホスト環境を削除した場合は，物理ホスト上に存在する論理ホストの設定だけが削除され，共有ディスク上のディレクトリやファイルは削除されません。この場合，共有ディスクをオンラインにし，環境ディレクトリ以下のjp1pcディレクトリを手動で削除する必要があります。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all -lhost jp1-ha1hrd

論理ホスト環境をアンセットアップする前に，現在の設定を確認します。論理ホスト名や共有ディスクのパスなどを確認してください。

PFM - Agent for HiRDBのインスタンス環境を削除する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf inst unsetup -key HiRDB -lhost jp1-ha1hrd -inst HRD1

jpcconf inst unsetupコマンドを実行すると，論理ホストのインスタンスを起動するための設定が削除されます。また，共有ディスク上のインスタンス用のファイルが削除されます。

jpcconf ha unsetupコマンドを実行して，PFM - Agent for HiRDBの論理ホスト環境を削除する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha unsetup -key HiRDB -lhost jp1-ha1hrd

jpcconf ha unsetupコマンドを実行すると，論理ホストのPFM - Agent for HiRDBを起動するための設定が削除されます。また，共有ディスク上の論理ホスト用のファイルが削除されます。

jpcconf ha listコマンドで，論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

論理ホスト環境からPFM - Agent for HiRDBが削除されていることを確認してください。

HiRDBの初期化パラメーターを元に戻す。

PFM - Agent for HiRDBのレコード収集のために，HiRDBの初期化パラメーター「TIMED_STATISTICS」の値を変更している場合は，必要に応じて元に戻してください。

(5)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのアンセットアップ[図データ]　[図データ]

PFM - Agent for HiRDBのほかに，同じ論理ホストからアンセットアップするPerformance Managementのプログラムがある場合は，この段階でアンセットアップしてください。

アンセットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章，または各PFM - Agentマニュアルの，クラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(6)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図データ]

論理ホストのPFM - Agent for HiRDBを削除したら，環境定義をファイルにエクスポートします。

Performance Managementでは，環境定義のエクスポートおよびインポートによって実行系と待機系の環境を合わせる方式を採用しています。

実行系ノードでエクスポートした環境定義（Performance Managementの定義が削除されている）を，待機系ノードにインポートすると，待機系ノードの既存の環境定義（Performance Managementの定義が削除前のままの状態で定義が残っている）と比較して差分（実行系ノードで削除された部分）を確認してPerformance Managementの環境定義を削除します。

手順を次に示します。

jpcconf ha exportコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。

Performance Managementの論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。

例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha export -f lhostexp.txt

(7)　論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[図データ]　[図データ]

「(6)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」でエクスポートしたファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(8)　共有ディスクのオフライン[図データ]　[図データ]

クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオフラインにして，作業を終了します。なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，オフラインにする必要はありません。

(9)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート[図データ]

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードに反映させるためにインポートします。なお，待機系ノードでは，インポート時に共有ディスクをオフラインにする必要はありません。

手順を次に示します。

jpcconf ha importコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。

jpcconf ha import -f lhostexp.txt

コマンドを実行すると，待機系ノードの環境を，エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって，論理ホストのPFM - Agent for HiRDBを起動するための設定が削除されます。ほかの論理ホストのPerformance Managementシリーズプログラムをアンセットアップしている場合は，それらの設定も削除されます。

また，セットアップ時にjpcconf portコマンドで固定のポート番号を設定している場合も，解除されます。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

実行系ノードでjpcconf ha listコマンドを実行したときと同じ内容が表示されることを確認してください。

(10)　クラスタソフトからのPFM - Agentの登録解除[図データ]　[図データ]

クラスタソフトから，論理ホストのPFM - Agent for HiRDBに関する設定を削除してください。

設定を削除する方法は，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(11)　PFM - Managerでの設定の削除[図データ]　[図データ]

PFM - Web ConsoleでPFM - Managerにログインし，アンセットアップするPFM - Agent for HiRDBに関連する定義を削除してください。

手順を次に示します。

PFM - Web Consoleから，エージェントを削除する。

PFM - Managerのエージェント情報を削除する。

例えば，PFM-Managerが論理ホストjp1-ha2上で動作し，PFM - Agent for HiRDBが論理ホストjp1-ha1上で動作している場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpctool service delete -id サービスID -host jp1-ha1hrd -lhost jp1-hal

サービスIDには削除するエージェントのサービスIDを指定してください。

PFM - Managerサービスを再起動する。

サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

4.5.3　クラスタシステムでのアンインストール手順（Windowsの場合）

PFM - Agent for HiRDBを実行系ノード，待機系ノードそれぞれからアンインストールします。

アンインストール手順は，非クラスタシステムの場合と同じです。詳細は，「2.5.4　アンインストール手順」を参照してください。

注意

PFM - Agent for HiRDBをアンインストールする場合は，PFM - Agent for HiRDBをアンインストールするノードのPerformance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止してください。

論理ホスト環境を削除しないでPFM - Agent for HiRDBをアンインストールした場合，環境ディレクトリが残ることがあります。その場合は，環境ディレクトリを削除してください。

4.6　クラスタシステムでのアンインストールとアンセットアップ（UNIXの場合）

ここでは，クラスタシステムで運用していたPFM - Agent for HiRDBを，アンインストールする方法とアンセットアップする方法について説明します。

なお，PFM - Managerのアンインストールとアンセットアップについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

4.6.1　クラスタシステムでのアンインストールとアンセットアップの流れ（UNIXの場合）

クラスタシステムで運用していたPFM - Agent for HiRDBのアンインストールおよびアンセットアップの流れを次の図に示します。

図4‒6　クラスタシステムで論理ホスト運用するPFM - Agent for HiRDBのアンインストールおよびアンセットアップの流れ（UNIXの場合）

4.6.2　クラスタシステムでのアンセットアップ手順（UNIXの場合）

論理ホスト環境をアンセットアップします。アンセットアップ手順には，実行系ノードの手順と，待機系ノードの手順があります。実行系ノード，待機系ノードの順にアンセットアップしてください。

[図データ]は実行系ノードで行う項目を，[図データ]は待機系ノードで行う項目を示します。また，[図データ]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

PFM - Agent for HiRDBのアンセットアップ手順について説明します。

(1)　クラスタソフトからの停止[図データ]　[図データ]

クラスタソフトからの操作で，実行系ノードと待機系ノードで起動しているPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止してください。停止する方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(2)　共有ディスクのマウント[図データ]

共有ディスクがマウントされていることを確認します。共有ディスクがマウントされていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをマウントしてください。

注意

共有ディスクがアンマウントされていても，アンセットアップする論理ホストの環境ディレクトリにjp1pcディレクトリがあり，jp1pcディレクトリ以下にファイルがある場合は，共有ディスクをマウントしないでセットアップしています。この場合は次の手順で対処してください。

ローカルディスク上のアンセットアップする論理ホストの環境ディレクトリにあるjp1pcディレクトリをtarコマンドでアーカイブする。

共有ディスクをマウントする。

共有ディスク上にアンセットアップする論理ホストの環境ディレクトリがない場合は，環境ディレクトリを作成する。

共有ディスク上のアンセットアップする論理ホストの環境ディレクトリにtarファイルを展開する。

共有ディスクをアンマウントする。

ローカルディスク上のアンセットアップする論理ホストの環境ディレクトリにあるjp1pcディレクトリ以下を削除する。

(3)　ポート番号の設定の解除[図データ]　[図データ]

この手順は，ファイアウォールを使用する環境で，セットアップ時にjpcconf portコマンドでポート番号を設定した場合だけに必要な手順です。

ポート番号の解除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章，およびマニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(4)　PFM - Agent の論理ホストのアンセットアップ[図データ]

手順を次に示します。

注意

共有ディスクがマウントされていない状態で論理ホスト環境を削除した場合は，物理ホスト上に存在する論理ホストの設定が削除され，共有ディスク上のディレクトリやファイルは削除されません。この場合，共有ディスクをマウントして，環境ディレクトリ以下のjp1pcディレクトリを手動で削除する必要があります。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all -lhost jp1-ha1hrd

論理ホスト環境をアンセットアップする前に，現在の設定を確認します。論理ホスト名や共有ディスクのパスなどを確認してください。

PFM - Agent for HiRDBのインスタンス環境を削除する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf inst unsetup -key HiRDB -lhost jp1-ha1hrd -inst HRD1

jpcconf inst unsetupコマンドを実行すると，論理ホストのインスタンスを起動するための設定が削除されます。また，共有ディスク上のインスタンス用のファイルが削除されます。共用ディスクがアンマウントされている場合は，論理ホストの設定だけが削除されます。共有ディスク上のディレクトリやファイルは削除されません。

jpcconf ha unsetupコマンドを実行して，PFM - Agent for HiRDBの論理ホスト環境を削除する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha unsetup -key HiRDB -lhost jp1-ha1hrd

jpcconf ha unsetupコマンドを実行すると，論理ホストのPFM - Agent for HiRDBを起動するための設定が削除されます。また，共有ディスク上の論理ホスト用のファイルが削除されます。共用ディスクがマウントされていない場合は，論理ホストの設定だけが削除されます。共有ディスク上のディレクトリやファイルは削除されません。

jpcconf ha listコマンドで，論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

論理ホスト環境からPFM - Agent for HiRDBが削除されていることを確認してください。

HiRDBの初期化パラメーターを元に戻す。

PFM - Agent for HiRDBのレコード収集のために，HiRDBの初期化パラメーター「TIMED_STATISTICS」の値を変更している場合は，必要に応じて元に戻してください。

(5)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのアンセットアップ[図データ]　[図データ]

PFM - Agent for HiRDBのほかに，同じ論理ホストからアンセットアップするPFM - Agentがある場合は，この段階でアンセットアップしてください。

アンセットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章，または各PFM - Agentマニュアルの，クラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(6)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図データ]

論理ホストのPFM - Agent for HiRDBを削除したら，環境定義をファイルにエクスポートします。

Performance Managementでは，環境定義のエクスポートおよびインポートによって実行系と待機系の環境を合わせる方式を採用しています。

実行系ノードでエクスポートした環境定義（Performance Managementの定義が削除されている）を，待機系ノードにインポートすると，待機系ノードの既存の環境定義（Performance Managementの定義が削除前のままの状態で定義が残っている）と比較して差分（実行系ノードで削除された部分）を確認してPerformance Managementの環境定義を削除します。

手順を次に示します。

jpcconf ha exportコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。

Performance Managementの論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。

例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha export -f lhostexp.txt

(7)　論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[図データ]　[図データ]

「(6)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」でエクスポートしたファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(8)　共有ディスクのアンマウント[図データ]　[図データ]

ファイルシステムをアンマウントして，作業を終了します。なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，ファイルシステムをアンマウントする必要はありません。

(9)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート[図データ]

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードに反映させるためにインポートします。なお，待機系ノードでは，インポート時に共有ディスクをアンマウントする必要はありません。

手順を次に示します。

jpcconf ha importコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha import -f lhostexp.txt

コマンドを実行すると，待機系ノードの環境を，エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって，論理ホストのPFM - Agent for HiRDBを起動するための設定が削除されます。ほかの論理ホストのPerformance Managementのプログラムをアンセットアップしている場合は，それらの設定も削除されます。

また，セットアップ時にjpcconf portコマンドで固定のポート番号を設定している場合も，解除されます。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

実行系ノードでjpcconf ha listコマンドを実行したときと同じ内容が表示されることを確認してください。

(10)　クラスタソフトからのPFM - Agentの登録解除[図データ]　[図データ]

クラスタソフトから，論理ホストのPFM - Agent for HiRDBに関する設定を削除してください。

設定を削除する方法は，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(11)　PFM - Managerでの設定の削除[図データ]　[図データ]

PFM - Web ConsoleでPFM - Managerにログインし，アンセットアップするPFM - Agent for HiRDBに関連する定義を削除してください。

手順を次に示します。

PFM - Web Consoleから，エージェントを削除する。

PFM - Managerのエージェント情報を削除する。

例えば，PFM-Managerが論理ホストjp1-ha2上で動作し，PFM - Agent for HiRDBが論理ホストjp1-ha1上で動作している場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpctool service delete -id サービスID -host jp1-ha1hrd -lhost jp1-hal

サービスIDには削除するエージェントのサービスIDを指定してください。

PFM - Managerサービスを再起動する。

サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

4.6.3　クラスタシステムでのアンインストール手順（UNIXの場合）

PFM - Agent for HiRDBを実行系ノード，待機系ノードそれぞれからアンインストールします。

アンインストール手順は，非クラスタシステムの場合と同じです。詳細は，「3.5.4　アンインストール手順」を参照してください。

注意

PFM - Agent for HiRDBをアンインストールする場合は，PFM - Agent for HiRDBをアンインストールするノードのPerformance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止してください。

論理ホスト環境を削除しないでPFM - Agent for HiRDBをアンインストールした場合，環境ディレクトリが残ることがあります。その場合は，環境ディレクトリを削除してください。

4.7　クラスタシステムで運用する場合の注意事項

ここでは，PFM - Agent for HiRDBをクラスタシステムで運用する場合の注意事項について説明します。

4.7.1　クラスタシステム運用時に収集するパフォーマンスデータ中のホスト名について

PFM - Agent for HiRDBが収集するパフォーマンスデータには，ホスト名に関するフィールドが含まれているレコードがあります。

パフォーマンスデータ中のホスト名に関するフィールドを次の表に示します。

表4‒6　パフォーマンスデータ中のホスト名に関するフィールド

レコード名

フィールド名

格納されるホスト名

説明

Detail Communication Control Status（PD_CNST）

Host

物理/論理ホスト

接続しているインスタンスが起動しているホスト名。

HiRDB Message（PD_MLOG）

Host

物理/論理ホスト

HiRDBのメッセージを出力したHiRDBユニットが稼働するホスト名。

HiRDB Server Status（PD_SVST）

Active Host

物理/論理ホスト

HiRDBサーバまたはHiRDBユニットが稼働する実行系ホスト名。

Host

物理/論理ホスト

HiRDBサーバまたはHiRDBユニットが稼働する現用系ホスト名。

HiRDB Statistical Information SYS（PI_SSYS）

Host

物理/論理ホスト

HiRDBサーバの実行系ホスト名。

RDAREA HiRDB File（PI_RDFL）

Host

物理/論理ホスト

HiRDBファイルが存在する実行系ホスト名。

RDAREA HiRDB File System Area（PI_RDFS）

Host

物理/論理ホスト

HiRDBファイルシステム領域が存在する実行系ホスト名。

Server Lock Control Status（PI_LKST）

Host

物理/論理ホスト

接続しているインスタンスが起動しているホスト名。

4.7.2　レコード収集中のフェールオーバー

PI_SSYSレコード，PI_RDFSレコード，またはPI_RDFLレコードの収集中に系切り替えが発生すると，統計情報を収集できないことがあります。統計情報が収集できない場合，フィールド値が0％や100％となるなどの不完全なレコードを出力することがあります。次に例を示します。

図4‒7　HiRDB/シングルサーバが系切り替えした場合

図4‒8　HiRDB/パラレルサーバのシステムマネジャが稼働しているユニットだけが系切り替えした場合

図4‒9　HiRDB/パラレルサーバのシステムマネジャが稼働していないユニットだけが系切り替えした場合

4.8　PFM - Agent for HiRDBのシステム構成の変更

監視対象システムのネットワーク構成の変更や，ホスト名の変更などに応じて，PFM - Agent for HiRDBのシステム構成を変更する場合があります。

PFM - Agent for HiRDBのシステム構成を変更する場合，PFM - ManagerやPFM - Web Consoleの設定変更もあわせて行う必要があります。Performance Managementのシステム構成を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

論理ホスト名を変更するときに，固有の追加作業が必要なPFM - Agentもありますが，PFM - Agent for HiRDBの場合，固有の追加作業は必要ありません。

なお，インスタンスをアンセットアップしないでホスト名を変更すると，不要なディレクトリおよびファイルが残ることがあります。その場合，必要に応じて削除してください。

ホスト名の変更後に削除した方がよいディレクトリを次の表に示します。

表4‒7　ホスト名の変更後に削除した方がよいフォルダ（Windowsの場合）

フォルダ名

対象ホスト

フォルダが生成される場面

インストール先フォルダ¥agtb¥sttmp¥HiRDBシステムマネジャホスト名¥

すべてのHiRDBホスト

次のレコードの収集時

PI_SSYSレコード

PI_RDFLレコード

PI_RDFSレコード

表4‒8　ホスト名の変更後に削除した方がよいディレクトリ（UNIXの場合）

ディレクトリ名

対象ホスト

ディレクトリが生成される場面

/opt/jp1pc/agtb/sttmp/HiRDBシステムマネジャホスト名/インスタンス名/

すべてのHiRDBホスト

次のレコードの収集時

PI_SSYSレコード

PI_RDFLレコード

PI_RDFSレコード

4.9　クラスタシステムでのPFM - Agent for HiRDBの運用方式の変更

ここでは，クラスタシステムでPFM - Agent for HiRDBの運用方式を変更する手順を説明します。Performance Management全体の運用方式を変更する手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

4.9.1　クラスタシステムでのインスタンス環境の更新

クラスタシステムでインスタンス環境を更新したい場合は，論理ホスト名とインスタンス名を確認し，インスタンス情報を更新します。インスタンス情報の設定は，実行系ノードのPFM - Agentホストで実施します。

更新する情報については，「2.7.3　インスタンス環境の更新」（Windowsの場合），または「3.7.3　インスタンス環境の更新」（UNIXの場合）を参照して，あらかじめ確認してください。HiRDBのインスタンス情報については，HiRDBのマニュアルを参照してください。

論理ホスト名とインスタンス名を確認するには，jpcconf ha listコマンドを使用します。また，インスタンス環境を更新するには，jpcconf inst setupコマンドを使用します。

インスタンス環境を更新する手順を次に示します。複数のインスタンス環境を更新する場合は，この手順を繰り返し実施します。

論理ホスト名とインスタンス名を確認する。

更新したいインスタンス環境で動作しているPFM - Agent for HiRDBを示すサービスキーを指定して，jpcconf ha listコマンドを実行します。

例えば，PFM - Agent for HiRDBの論理ホスト名とインスタンス名を確認したい場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key HiRDB

設定されている論理ホスト名がjp1-ha1hrd，インスタンス名がHRD1の場合，次のように表示されます。

更新したいインスタンス環境のPFM - Agent for HiRDBのサービスが起動されている場合は，クラスタソフトからサービスを停止する。

手順2で共有ディスクがアンマウントされる場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをマウントする。

更新したいインスタンス環境のPFM - Agent for HiRDBを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcconf inst setupコマンドを実行する。

例えば，PFM - Agent for HiRDBの論理ホスト名がjp1-ha1hrd，インスタンス名がHRD1のインスタンス環境を更新する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcconf inst setup -key HiRDB -lhost jp1-ha1hrd -inst HRD1

HiRDBのインスタンス情報を更新する。

PFM - Agent for HiRDBのインスタンス情報を，コマンドの指示に従って入力します。PFM - Agent for HiRDBのインスタンス情報については，「2.7.3　インスタンス環境の更新」（Windowsの場合），または「3.7.3　インスタンス環境の更新」（UNIXの場合）を参照してください。現在設定されている値が表示されます（ただしHiRDB_passwordの値は表示されません）。表示された値を変更しない場合は，リターンキーだけを押してください。すべての入力が終了すると，インスタンス環境が更新されます。

更新したインスタンス環境のサービスを，クラスタソフトから再起動する。

サービスの起動方法および停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

注意

更新できない項目の値を変更したい場合は，インスタンス環境を削除したあと，再作成してください。

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

4.9.2　クラスタシステムでの論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポート

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポートは，次の操作を実行した場合だけ実施します。

論理ホストのセットアップ，またはインスタンス環境の設定時に，論理ホスト上のノード構成を変更した。

PFM - Agentの論理ホストのセットアップ方法については，次の説明を参照してください。

Windowsの場合：「4.3.4(3)　PFM - Agentの論理ホストのセットアップ」

UNIXの場合：「4.4.4(3)　PFM - Agentの論理ホストのセットアップ」

また，インスタンス環境の設定方法については，次の説明を参照してください。

Windowsの場合：「4.3.4(5)　インスタンス環境の設定」

UNIXの場合：「4.4.4(5)　インスタンス環境の設定」

他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ時に，論理ホスト環境定義ファイルのエクスポートが必要な操作を実行した。

他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ方法については，次の説明を参照してください。

Windowsの場合：「4.3.4(6)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ」

UNIXの場合：「4.4.4(6)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ」

ネットワークの設定時に，ポート番号を設定した。

ネットワークの設定方法については，次の説明を参照してください。

Windowsの場合：「4.3.4(7)　ネットワークの設定」

UNIXの場合：「4.4.4(7)　ネットワークの設定」

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポートの手順については次の説明を参照してください。

Windowsの場合：「4.3.4(11)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」〜「4.3.4(14)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート」

UNIXの場合：「4.4.4(11)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」〜「4.4.4(14)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート」

なお，インスタンス環境の更新だけを実施した場合は，論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポートは不要です。

インスタンス環境の更新方法については，「4.9.1　クラスタシステムでのインスタンス環境の更新」を参照してください。

第3編　リファレンス編

5　監視テンプレート

この章では，PFM - Agent for HiRDBの監視テンプレートについて説明します。

監視テンプレートの概要

Performance Managementでは，次の方法でアラームとレポートを定義できます。

PFM - Agentで定義されているアラームやレポートをそのまま使用する

PFM - Agentで定義されているアラームやレポートをコピーしてカスタマイズする

ウィザードを使用して新規に定義する

PFM - Agentで用意されているアラームやレポートを「監視テンプレート」と呼びます。監視テンプレートのレポートとアラームは，必要な情報があらかじめ定義されているので，コピーしてそのまま使用したり，ユーザーの環境に合わせてカスタマイズしたりできます。そのため，ウィザードを使用して新規に定義をしなくても，監視対象の運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。

この章では，PFM - Agent for HiRDBで定義されている監視テンプレートのアラームとレポートの設定内容について説明します。

監視テンプレートの使用方法の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働分析のためのレポートの作成またはアラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。

アラームの記載形式

ここでは，アラームの記載形式を示します。アラームは，アルファベット順に記載しています。

アラーム名

監視テンプレートのアラーム名を示します。

概要

このアラームで監視できる監視対象の概要について説明します。

主な設定

このアラームの主な設定値を表で説明します。この表では，アラームの設定値と，PFM - Web Consoleの［アラーム階層］タブでアラームアイコンをクリックし，［プロパティの表示］メソッドをクリックしたときに表示される，［プロパティ］画面の設定項目との対応を示しています。各アラームの設定の詳細については，PFM - Web Consoleのアラームの［プロパティ］画面で確認してください。

設定値の「−」は，設定が常に無効であることを示します。

なお，条件式で異常条件と警告条件が同じ場合は，アラームイベントは異常のものだけが発行されます。

対策

このアラームの対策について説明します。

関連レポート

このアラームに関連する，監視テンプレートのレポートを示します。PFM - Web Consoleの［エージェント階層］タブでエージェントアイコンをクリックし，［アラームの状態の表示］メソッドで表示される[図データ]アイコンをクリックすると，このレポートを表示できます。

アラーム一覧

PFM - Agent for HiRDBの監視テンプレートで定義されているアラームは，「PFM HiRDB Template Alarms 09.00」というアラームテーブルにまとめられています。「09.00」は，アラームテーブルのバージョンを示します。このアラームテーブルは，PFM - Web Consoleの［アラーム階層］タブに表示される「HiRDB」フォルダに格納されています。監視テンプレートで定義されているアラームを次の表に示します。

表5‒1　アラーム一覧

アラーム名

監視対象

Buffer Hit Rate 0506

グローバルバッファのバッファヒット率（HiRDB v0506）。

Buffer Hit Rate

グローバルバッファのバッファヒット率（HiRDB v0600以降）。

Log Read Error

ログ読み出しエラー回数。

Log Wait Thread

カレントバッファなしによるログ出力待ち回数。

Log Write Error

ログ書き込みエラー回数。

Rdarea File Space

RDエリアを格納しているHiRDBファイルシステム領域のユーザー領域中の未使用領域（HiRDBファイルとして割り当てられていない領域）の容量のユーザー領域の総量に対する比率。

Rdarea Space

全RDエリアの未使用セグメント率。

Rdarea Status

RDエリアステータス。

Reorg Resource ROT1

再編成時期予測レベル1で，データベースのメンテナンスが必要かどうか判断するための情報。

Reorg Resource ROT2

再編成時期予測レベル2で，データベースのメンテナンスが必要かどうか判断するための情報。

Rollback Rate

ロールバック率。

Sync Point Interval

シンクポイントダンプ取得間隔時間の最小値。

Work File

HiRDBファイルシステム領域の使用率。

Buffer Hit Rate

概要

Buffer Hit Rateアラームは，HiRDB（v0600以降）で使用している全グローバルバッファのバッファヒット率を監視します。ユーザーがDBに対して参照・更新を行わなくても，バッファヒット率がしきい値よりも小さい場合には，警告・異常状態を表示します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

HiRDB(5.0)

アラームメッセージテキスト

The hit rate of a global buffer is too low.

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

しない

インターバル中

−

回しきい値超過

−

アラーム条件式

レコード

PI Global Buffer Status above 05（PI_GBUF）

フィールド

Buffer Pool Hit Rate

異常条件

Buffer Pool Hit Rate < 80

警告条件

Buffer Pool Hit Rate < 90

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

対策

グローバルバッファの定義を次のどれかの方法で改善してください。

pdbufferオペランドの-nオプション（グローバルバッファのバッファ面数）の値を大きくする。

pdbufferオペランドの指定値を見直す。1つのグローバルバッファに複数のRDエリアを割り当てている場合，特にアクセス頻度が高い表は，1つのグローバルバッファに割り当てる。1つのグローバルバッファに一つのRDエリアを割り当てている場合は，表を横分割する。

更新要求ヒット率に対して極端に参照要求ヒット率が低く，参照ページフラシュ回数が多い場合は，システム共通定義でpd_dbbuff_lru_option=MIXを指定する。

デファードライト処理をする場合（pd_dbsync_pointオペランドにsyncを指定する，または省略する場合）は，pdbufferオペランドの-wオプションの値（デファードライト処理で出力するページの比率）を大きくする。

関連レポート

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Buffer Status

Buffer Hit Rate 0506

概要

Buffer Hit Rate 0506アラームは，HiRDB（v0506）で使用している全グローバルバッファのバッファヒット率を監視します。ユーザーがDBに対して参照・更新を行わなくても，バッファヒット率がしきい値よりも小さい場合には，警告・異常状態を表示します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

HiRDB(5.0)

アラームメッセージテキスト

The hit rate of a global buffer is too low.

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

しない

インターバル中

−

回しきい値超過

−

アラーム条件式

レコード

PI Global Buffer Status 0506（PI_GB05）

フィールド

Buffer Pool Hit Rate

異常条件

Buffer Pool Hit Rate < 80

警告条件

Buffer Pool Hit Rate < 90

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

対策

グローバルバッファの定義を次のどれかの方法で改善してください。

pdbufferオペランドの-nオプション（グローバルバッファのバッファ面数）の値を大きくする。

pdbufferオペランドの指定値を見直す。一つのグローバルバッファに複数のRDエリアを割り当てている場合は，特にアクセス頻度が高い表は，1つのグローバルバッファに割り当てる。1つのグローバルバッファに1つのRDエリアを割り当てている場合は，表を横分割する。

更新要求ヒット率に対して極端に参照要求ヒット率が低く，参照ページフラシュ回数が多い場合は，システム共通定義でpd_dbbuff_lru_option=MIXを指定する。

デファードライト処理をする場合（pd_dbsync_pointオペランドにsyncを指定する，または省略する場合）は，pdbufferオペランドの-wオプションの値（デファードライト処理で出力するページの比率）を大きくする。

関連レポート

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Buffer Status 0506

Log Read Error

概要

Log Read Errorアラームは，ログ読み出しエラー回数を監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

HiRDB(5.0)

アラームメッセージテキスト

Log read error occurred.

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

しない

インターバル中

−

回しきい値超過

−

アラーム条件式

レコード

PI Statistical Information SYS（PI_SSYS）

フィールド

Log Read Error

異常条件

Log Read Error > 0

警告条件

Log Read Error > 0

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

対策

システムログファイルへのI/Oでエラーが発生しています。syslog（Windowsの場合はイベントログ）に障害メッセージが出力されているので，マニュアルに従って障害回復をしてください。

関連レポート

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/System Monthly Summary SYS（4.5）

Log Wait Thread

概要

Log Wait Threadアラームは，カレントバッファなしによるログ出力待ち回数を監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

HiRDB(5.0)

アラームメッセージテキスト

Log wait thread event occurred.

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

しない

インターバル中

−

回しきい値超過

−

アラーム条件式

レコード

PI Statistical Information SYS（PI_SSYS）

フィールド

Log Wait Thread

異常条件

Log Wait Thread > 0

警告条件

Log Wait Thread > 0

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

対策

システムログ出力バッファ面数を増やしてください。システムログ出力バッファ面数は次の定義オペランドで指定できます。

pd_log_write_buff_count

関連レポート

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/System Monthly Summary SYS（4.5）

Log Write Error

概要

Log Write Errorアラームは，ログ書き込みエラー回数を監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

HiRDB(5.0)

アラームメッセージテキスト

Log write error occurred

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

しない

インターバル中

−

回しきい値超過

−

アラーム条件式

レコード

PI Statistical Information SYS（PI_SSYS）

フィールド

Log Write Error

異常条件

Log Write Error > 0

警告条件

Log Write Error > 0

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

対策

システムログファイルへのI/Oでエラーが発生しています。syslog（Windowsの場合はイベントログ）に障害メッセージが出力されているので，マニュアルに従って障害回復をしてください。

関連レポート

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/System Monthly Summary SYS（4.5）

Rdarea File Space

概要

Rdarea File Space アラームは，RDエリアを格納しているHiRDBファイルシステム領域のユーザー領域中の未使用領域（HiRDBファイルとして割り当てられていない領域）の容量のユーザー領域の総量に対する比率を監視します。

自動増分機能を適用したRDエリアの場合は，自動増分によってRDエリアに割り当てられるセグメント数が増加するため，Rdarea Spaceアラームを適用すると自動増分によって拡張できるRDエリアについてもアラームが発生します。したがって，自動増分機能を適用したRDエリアの場合は，Rdarea File Space アラームで自動増分に割り当てできる領域を監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

HiRDB(5.0)

アラームメッセージテキスト

The free space rate of a HiRDB file system area is too low.

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

しない

インターバル中

−

回しきい値超過

−

アラーム条件式

レコード

PI HiRDB File System Area Status（PI_RDFS）

フィールド

Free %

異常条件

Free % < 10

警告条件

Free % < 20

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

対策

データの格納構造を調べてください。満杯状態のセグメントの割合が高くて，満杯状態のページの割合が高い表は，データが増加している場合，RDエリアを拡張する必要があります。満杯状態のセグメントの割合が高いが，満杯状態のページの割合が低い表は，表を再編成する必要があります。詳細は，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」のRDエリアの運用に関する説明を参照してください。

関連レポート

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/Rdarea File Space Monthly（4.5）

Rdarea Space

概要

Rdarea Spaceアラームは，HiRDBで使用している全RDエリアの未使用セグメント率を監視します。

自動増分機能を適用したRDエリアの場合は，自動増分によってRDエリアに割り当てられるセグメント数が増加するため，Rdarea Spaceアラームを適用すると自動増分によって拡張できるRDエリアについてもアラームが発生します。したがって，自動増分機能を適用したRDエリアの場合は，Rdarea File Space アラームで自動増分に割り当てできる領域を監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

HiRDB(5.0)

アラームメッセージテキスト

The free space rate of an RDAREA is too low.

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

しない

インターバル中

−

回しきい値超過

−

アラーム条件式

レコード

PI RDArea Status（PI_RDST）

フィールド

Free %

異常条件

Free % < 10

警告条件

Free % < 20

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

対策

データの格納構造を調べてください。満杯状態のセグメントの割合が高くて，満杯状態のページの割合が高い表は，データが増加している場合，RDエリアを拡張する必要があります。満杯状態のセグメントの割合が高いが，満杯状態のページの割合が低い表は，表を再編成する必要があります。詳細は，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」のRDエリアの運用に関する説明を参照してください。

関連レポート

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Rdarea Space Status（4.0）

Rdarea Status

概要

Rdarea Statusアラームは，HiRDBで使用している全RDエリアのRDエリアステータスを監視します。RDエリアがオープン状態ではない場合は異常または警告状態となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

HiRDB(5.0)

アラームメッセージテキスト

Some RDAREAs are not open.

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

しない

インターバル中

−

回しきい値超過

−

アラーム条件式

レコード

PI RDArea Status（PI_RDST）

フィールド

RDAREA Status

異常条件

RDAREA Status < D

警告条件

RDAREA Status < I

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

対策

RDエリアの状態に問題がないか確認してください。

関連レポート

Reports/HiRDB/Status Reporting/Real-time/Advanced/Rdarea Status（4.0）

Reorg Resource ROT1

概要

Reorg Resource ROT1アラームは，再編成時期予測レベル1で，データベースのメンテナンスが必要かどうか判断するための情報を監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

HiRDB(5.0)

アラームメッセージテキスト

It is necessary to reorganize.

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

しない

インターバル中

−

回しきい値超過

−

アラーム条件式

レコード

PD Forecast Time of Reorg 1（PD_ROT1）

フィールド

Maintenance Necessity

異常条件

Maintenance Necessity = "Y"

警告条件

Maintenance Necessity = "Y"

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

対策

Maintenance Necessityが「Y」になっている行に示されたMaintenance Methodフィールドを参照して，データベースに対して適切なメンテナンスを実施してください。

関連レポート

HiRDB/Status Reporting/Real-time/Advanced/DB Maintenance Info ROT1（5.0）

Reorg Resource ROT2

概要

Reorg Resource ROT2アラームは，再編成時期予測レベル2で，データベースのメンテナンスが必要かどうか判断するための情報を監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

HiRDB(5.0)

アラームメッセージテキスト

It is necessary to reorganize.

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

しない

インターバル中

−

回しきい値超過

−

アラーム条件式

レコード

PD Forecast Time of Reorg 2（PD_ROT2）

フィールド

Maintenance Necessity

異常条件

Maintenance Necessity = "Y"

警告条件

Maintenance Necessity = "Y"

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

対策

Maintenance Necessityが「Y」になっている行に示されたMaintenance Methodフィールドを参照して，データベースに対して適切なメンテナンスを実施してください。

関連レポート

HiRDB/Status Reporting/Real-time/Advanced/DB Maintenance Info ROT2（5.0）

Rollback Rate

概要

Rollback Rateアラームは，ロールバック率を監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

HiRDB(5.0)

アラームメッセージテキスト

The rate of rollback is too high.

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

しない

インターバル中

−

回しきい値超過

−

アラーム条件式

レコード

PI Statistical Information SYS（PI_SSYS）

フィールド

Rollback Rate

異常条件

Rollback Rate > 10

警告条件

Rollback Rate > 5

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

対策

エラー発生など，不当な理由でロールバックが行われている可能性があります。

UAPなどを見直し，ロールバックが実行される回数を削減してください。

関連レポート

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/System Monthly Summary SYS （4.5）

Sync Point Interval

概要

Sync Point Intervalアラームは，シンクポイントダンプ取得間隔時間の最小値を監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

HiRDB(5.0)

アラームメッセージテキスト

Sync point interval is too short.

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

しない

インターバル中

−

回しきい値超過

−

アラーム条件式

レコード

PI Statistical Information SYS（PI_SSYS）

フィールド

Sync Get Interval Time Min

異常条件

Sync Get Interval Time Min > 0 AND

Sync Get Interval Time Min < 60000

警告条件

Sync Get Interval Time Min > 0 AND

Sync Get Interval Time Min < 300000

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

対策

シンクポイント取得間隔が大きい時は，HiRDB再開始時に読み込むシステムログ量が多くなる場合があります。また，シンクポイント取得間隔が極端に短い場合は，頻繁にシンクポイント処理が行われていてシステム全体の遅延が発生しているおそれがあります。

pd_log_sdintervalオペランドの指定値を変更して，最適なシンクポイント取得間隔を設定してください。

関連レポート

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/System Monthly Summary SYS（4.5）

Work File

概要

Work Fileアラームは，作業表用ファイル（SQL文を実行するときに必要とする一時的な情報を格納するファイル）用のHiRDBファイルシステム領域の使用率を監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

HiRDB(5.0)

アラームメッセージテキスト

The peak usage rate of a work file is too high.

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

しない

インターバル中

−

回しきい値超過

−

アラーム条件式

レコード

PI File System Area Status（PI_FSST）

フィールド

Peak Usage %

異常条件

Peak Usage % >= 90

警告条件

Peak Usage % >= 80

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

対策

次の表に示す要因が考えられます。作業表用ファイルの見積もりを見直してどの要因が該当するかを特定してください。作業表用ファイルの見積もりについては，マニュアル「HiRDB システム導入・設計ガイド」の作業表用ファイルの容量の見積もりに関する説明を参照してください。

表5‒2　Work Fileアラーム発生の要因

項番

要因

1

作業表用ファイル用に割り当てたHiRDBファイルシステム領域全体の容量が不足している。

2

作成できる作業表用ファイルの数が不足している。

3

1つの作業表用ファイル用HiRDBファイルシステム領域の容量が不足している。

判明した要因と正しい見積もり値を基に，次の手順で作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域を増やしてください。

HiRDBを正常停止する。

次のどちらかの方法で作業表用ファイルシステム領域を増やす。要因が項番3の場合は（b）を実行すること。

（a）現在のHiRDBファイルシステム領域を増やす。

（b）新たにHiRDBファイルシステム領域を追加する。

新たに追加した場合（2. （b））は，システム定義の該当するpdworkオペランドを変更する。

HiRDBを起動する。

注意

新しいHiRDBファイルシステム領域を追加した場合，アラームが発生したHiRDBファイルシステム領域については対策後にアラームが停止するように，pdfstatfsコマンドを-c指定で実行してHiRDBファイルシステム領域中に割り当てられた領域の最大値を0にクリアしてください。

関連レポート

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Work File Chart（4.5）

レポートの記載形式

ここでは，レポートの記載形式を示します。レポートは，アルファベット順に記載しています。記載形式を次に示します。

レポート名

監視テンプレートのレポート名を示します。

レポート名に「（4.0）」が含まれるレポートは，レポートに使用しているレコードのデータモデルが4.0であることを示します。

レポート名に「（4.5）」が含まれるレポートは，レポートに使用しているレコードのデータモデルが4.5であることを示します。

レポート名に「（5.0）」が含まれるレポートは，レポートに使用しているレコードのデータモデルが5.0であることを示します。

レポート名に「（4.0）」，「（4.5）」および「（5.0）」も含まれないレポートは，レポートに使用しているレコードのデータモデルが3.0であることを示します。

データモデルについては，「6.　レコード」を参照してください。

概要

このレポートで表示できる情報の概要について説明します。

格納先

このレポートの格納先を示します。

レコード

このレポートで使用するパフォーマンスデータが，格納されているレコードを示します。履歴レポートを表示するためには，この欄に示すレコードを収集するように，あらかじめ設定しておく必要があります。レポートを表示する前に，PFM - Web Consoleの［エージェント階層］タブでエージェントアイコンをクリックし，［プロパティの表示］メソッドをクリックして表示される［プロパティ］画面で，このレコードが「Log = Yes」に設定されているか確認してください。リアルタイムレポートの場合，設定する必要はありません。

フィールド

このレポートで使用するレコードのフィールドについて，表で説明します。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

このレポートに関連づけられた，監視テンプレートのレポートを表で説明します。このドリルダウンレポートを表示するには，PFM - Web Consoleのレポートウィンドウのドリルダウンレポートプルダウンメニューから，該当するドリルダウンレポート名を選択し，［レポートの表示］をクリックしてください。なお，レポートによってドリルダウンレポートを持つものと持たないものがあります。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

このレポートのフィールドに関連づけられた，監視テンプレートのレポートを表で説明します。このドリルダウンレポートを表示するには，PFM - Web Consoleのレポートウィンドウのグラフ，一覧，または表をクリックしてください。履歴レポートの場合，時間項目からドリルダウンレポートを表示することで，より詳細な時間間隔でレポートを表示できます。なお，レポートによってドリルダウンレポートを持つものと持たないものがあります。

ドリルダウンレポートについての詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働分析のためのレポートの作成について説明している章を参照してください。

レポートのフォルダ構成

PFM - Agent for HiRDBのレポートのフォルダ構成を次に示します。<　>内は，フォルダ名を示します。

<HiRDB>
+-<Monthly Trend>
| +-<Advanced>
|   +- Buffer Trend
|   +- Buffer Trend 0506
|   +- Buffer Trend Chart
|   +- Buffer Trend Chart 0506
|   +- Commit Chart(4.5)
|   +- Connect Requests Chart(4.5)
|   +- Process Request Over Chart(4.5)
|   +- Rdarea Space Trend(4.0)
|   +- Rdarea Space Trend Chart(4.0)
|   +- Rdarea Space Trend Chart Worst 5(4.0)
|   +- Rdarea Space Trend Worst 5(4.0)
|   +- Rollback Chart(4.5)
|   +- Server Calls From Others(4.5)
|   +- Server Calls On Unit(4.5)
|   +- Server Exec Time From Others(4.5)
|   +- Server Exec Time On Unit(4.5)
|   +- Server Process Count Chart(4.5)
|   +- System Summary SYS(4.5)
|   +- Work File Chart(4.5)
|   +-<Drilldown Only>
|     +- Buffer Monthly Detail
|     +- Buffer Monthly Detail 0506
|     +- Buffer Monthly Detail Chart
|     +- Buffer Monthly Detail Chart 0506
|     +- Buffer Monthly Detail Chart for Reference Hit Rate
|     +- Buffer Monthly Detail Chart for Reference Hit Rate 0506
|     +- Buffer Monthly Detail Chart for Update Hit Rate
|     +- Buffer Monthly Detail Chart for Update Hit Rate 0506
|     +- Rdarea Available Space Monthly(4.5)
|     +- Rdarea File I/O Monthly(4.5)
|     +- Rdarea File Space Monthly(4.5)
|     +- Rdarea Space Monthly(4.0)
|     +- Rdarea Space Monthly(4.5)
|     +- Rdarea Space Monthly Chart(4.0)
|     +- Rdarea Space Monthly Chart(4.5)
|     +- System Monthly Summary SYS(4.5)
+-<Status Reporting>
| +-<Daily Trend>
| | +-<Advanced>
| |   +- Buffer Status
| |   +- Buffer Status 0506
| |   +- Buffer Status Chart
| |   +- Buffer Status Chart 0506
| |   +- Commit Daily Chart(4.5)
| |   +- Connect Requests Daily Chart(4.5)
| |   +- Process Request Over Daily Chart (4.5)
| |   +- Rdarea Space Status(4.0)
| |   +- Rdarea Space Status Chart(4.0)
| |   +- Rdarea Space Status Chart Worst 5(4.0)
| |   +- Rdarea Space Status Worst 5(4.0)
| |   +- Rollback Daily Chart(4.5)
| |   +- Server Calls From Others Daily(4.5)
| |   +- Server Calls On Unit Daily(4.5)
| |   +- Server Exec Time From Others Daily(4.5)
| |   +- Server Exec Time On Unit Daily(4.5)
| |   +- Server Process Count Daily Chart(4.5)
| |   +- Work File Daily Chart(4.5)
| |   +-<Drilldown Only>
| |     +- Buffer Daily Detail
| |     +- Buffer Daily Detail 0506
| |     +- Buffer Daily Detail Chart
| |     +- Buffer Daily Detail Chart 0506
| |     +- Buffer Daily Detail Chart for Reference Hit Rate
| |     +- Buffer Daily Detail Chart for Reference Hit Rate 0506
| |     +- Buffer Daily Detail Chart for Update Hit Rate
| |     +- Buffer Daily Detail Chart for Update Hit Rate 0506
| |     +- Rdarea Available Space Daily(4.5)
| |     +- Rdarea File I/O Daily(4.5)
| |     +- Rdarea File Space Daily(4.5)
| |     +- Rdarea Space Daily(4.0)
| |     +- Rdarea Space Daily(4.5)
| |     +- Rdarea Space Daily Chart(4.0)
| |     +- Rdarea Space Daily Chart(4.5)
| |     +- System Daily Summary SYS(4.5)
| +-<Real-Time>
|   +-<Advanced>
|     +- DB Maintenance Info ROT1(5.0)
|     +- DB Maintenance Info ROT2(5.0)
|     +- Rdarea Status(4.0)
|     +- Server Status(4.0)
+-<Troubleshooting>
  +-<Advanced>
  | +- HiRDB Message Log(4.0)
  +-<Real-Time>
  | +-<Advanced>
  |   +- Buffer Flush
  |   +- Buffer Flush 0506
  |   +-<Drilldown Only>
  |     +- Buffer Flush Detail
  |     +- Buffer Flush Detail 0506
  +-<Recent Past>
    +-<Advanced>
      +- HiRDB Message Log 1 Hour(4.0)

各フォルダの説明を次に示します。

「Monthly Trend」フォルダ

最近1か月間の1日ごとに集計された情報を表示するレポートが格納されています。1か月のシステムの傾向を分析するために使用します。

「Status Reporting」フォルダ

日，または週ごとに集計された情報を表示するレポートが格納されています。システムの総合的な状態を見るために使用します。また，履歴レポートのほかにリアルタイムレポートの表示もできます。

「Daily Trend」フォルダ

最近24時間の1時間ごとに集計された情報を表示するレポートが格納されています。1日ごとにシステムの状態を確認するために使用します。

「Real-Time」フォルダ

システムの状態を確認するためのリアルタイムレポートが格納されています。

「Troubleshooting」フォルダ

トラブルを解決するのに役立つ情報を表示するレポートが格納されています。システムに問題が発生した場合，問題の原因を調査するために使用します。

「Real-Time」フォルダ

現在のシステムの状態を確認するためのリアルタイムレポートが格納されています。

「Recent Past」フォルダ

最近1時間の1分ごとに集計された情報を表示する履歴レポートが格納されています。

さらに，これらのフォルダの下位には，次のフォルダがあります。上位のフォルダによって，どのフォルダがあるかは異なります。各フォルダについて次に説明します。

「Advanced」フォルダ

デフォルトで「Log = No」に設定されているレコードを使用しているレポートが格納されています。このフォルダのレポートを表示するには，使用しているレコードの設定をPFM - Web Consoleで「Log = Yes」にする必要があります。

「Drilldown Only」フォルダ

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）として表示されるレポートが格納されています。そのレポートのフィールドに関連する詳細な情報を表示するために使用します。

レポート一覧

監視テンプレートで定義されているレポートをアルファベット順に次の表に示します。

表5‒3　レポート一覧

レポート名

表示する情報

格納先

Buffer Daily Detail

過去1日の1時間ごとの全グローバルバッファのバッファヒット率（リスト）。［HiRDB v0600以降］

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

Buffer Daily Detail 0506

過去1日の1時間ごとの全グローバルバッファのバッファヒット率（リスト）。［HiRDB v0506］

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

Buffer Daily Detail Chart

過去1日の1時間ごとの全グローバルバッファのバッファヒット率（グラフ）。［HiRDB v0600以降］

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

Buffer Daily Detail Chart 0506

過去1日の1時間ごとの全グローバルバッファのバッファヒット率（グラフ）。［HiRDB v0506］

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

Buffer Daily Detail Chart for Reference Hit Rate

過去1日の1時間ごとの全グローバルバッファ参照要求のバッファヒット率（グラフ）。［HiRDB v0600以降］

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

Buffer Daily Detail Chart for Reference Hit Rate 0506

過去1日の1時間ごとの全グローバルバッファの参照要求バッファヒット率（グラフ）。［HiRDB v0506］

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

Buffer Daily Detail Chart for Update Hit Rate

過去1日の1時間ごとの全グローバルバッファ更新要求のバッファヒット率（グラフ）。［HiRDB v0600以降］

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

Buffer Daily Detail Chart for Update Hit Rate 0506

過去1日の1時間ごとの全グローバルバッファの更新要求バッファヒット率（グラフ）。［HiRDB v0506］

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

Buffer Flush

グローバルバッファのバッファフラッシュ回数（60秒ごとにリスト更新）。［HiRDB v0600以降］

Reports/HiRDB/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/

Buffer Flush 0506

グローバルバッファのバッファフラッシュ回数（60秒ごとにリスト更新）。［HiRDB v0506］

Reports/HiRDB/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/

Buffer Flush Detail

過去1日の1時間ごとのバッファフラッシュ回数。［HiRDB v0600以降］

Reports/HiRDB/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Drilldown Only/

Buffer Flush Detail 0506

過去1日の1時間ごとのバッファフラッシュ回数。［HiRDB 0506］

Reports/HiRDB/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Drilldown Only/

Buffer Monthly Detail

最近1か月間の1日ごとの全グローバルバッファのバッファヒット率（リスト）。［HiRDB v0600以降］

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

Buffer Monthly Detail 0506

最近1か月間の1日ごとの全グローバルバッファのバッファヒット率（リスト）。［HiRDB v0506］

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

Buffer Monthly Detail Chart

最近1か月間の1日ごとの全グローバルバッファのバッファヒット率（グラフ）。［HiRDB v0600以降］

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

Buffer Monthly Detail Chart 0506

最近1か月間の1日ごとの全グローバルバッファのバッファヒット率（グラフ）。［HiRDB v0506］

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

Buffer Monthly Detail Chart for Reference Hit Rate

最近1か月間の1日ごとの全グローバルバッファ参照要求のバッファヒット率（グラフ）。［HiRDB v0600以降］

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

Buffer Monthly Detail Chart for Reference Hit Rate 0506

最近1か月間の1日ごとの全グローバルバッファの参照要求バッファヒット率（グラフ）。［HiRDB v0506］

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

Buffer Monthly Detail Chart for Update Hit Rate

最近1か月間の1日ごとの全グローバルバッファ更新要求のバッファヒット率（グラフ）。［HiRDB v0600以降］

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

Buffer Monthly Detail Chart for Update Hit Rate 0506

最近1か月間の1日ごとの全グローバルバッファの更新要求バッファヒット率（グラフ）。［HiRDB v0506］

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

Buffer Status

全グローバルバッファのバッファヒット率（60秒ごとに画面更新）。［HiRDB v0600以降］

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Buffer Status 0506

全グローバルバッファのバッファヒット率（60秒ごとに画面更新）。［HiRDB v0506］

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Buffer Status Chart

全グローバルバッファのバッファヒット率（60秒ごとに画面更新）。［HiRDB v0600以降］

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Buffer Status Chart 0506

全グローバルバッファのバッファヒット率（60秒ごとに画面更新）。［HiRDB v0506］

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Buffer Trend

全グローバルバッファのバッファヒット率（60秒ごとに画面更新）。［HiRDB v0600以降］

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

Buffer Trend 0506

全グローバルバッファのバッファヒット率（60秒ごとに画面更新）。［HiRDB v0506］

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

Buffer Trend Chart

全グローバルバッファのバッファヒット率（60秒ごとに画面更新）。［HiRDB v0600以降］

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

Buffer Trend Chart 0506

全グローバルバッファのバッファヒット率（60秒ごとに画面更新）。［HiRDB v0506］

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

Commit Chart（4.5）

最近1か月間の1日ごとのコミット数の平均値（折れ線グラフおよびリスト）。

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

Commit Daily Chart（4.5）

過去1日の1時間ごとのコミット数の平均値（折れ線グラフおよびリスト）。

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Connect Requests Chart（4.5）

最近1か月間の1日ごとのHiRDBコネクト要求回数（折れ線グラフおよびリスト）。

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

Connect Requests Daily Chart（4.5）

過去1日の1時間ごとのHiRDBコネクト要求回数（折れ線グラフおよびリスト）。

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

DB Maintenance Info ROT1（5.0）

再編成時期予測レベル1で，メンテナンスが必要なリソースおよびメンテナンスに必要な情報。

Reports/HiRDB/Status Reporting/Real-Time/Advanced/

DB Maintenance Info ROT2（5.0）

再編成時期予測レベル2で，メンテナンスが必要なリソースおよびメンテナンスに必要な情報。

Reports/HiRDB/Status Reporting/Real-Time/Advanced/

HiRDB Message Log（4.0）

指定した期間のHiRDBサーバのシステムログ。

Reports/HiRDB/Troubleshooting/Advanced/

HiRDB Message Log 1 Hour（4.0）

最近1時間のHiRDBサーバのシステムログ。

Reports/HiRDB/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/

Process Request Over Chart（4.5）

最近1か月間の1日ごとの最大起動プロセス数を超えたサービス要求数（折れ線グラフおよびリスト）。

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

Process Request Over Daily Chart（4.5）

過去1日の1時間ごとの最大起動プロセス数を超えたサービス要求数（折れ線グラフおよびリスト）。

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Rdarea Available Space Daily（4.5）

過去1日の1時間ごとの全RDエリアの使用中空きページの比率（折れ線グラフおよびリスト）。

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

Rdarea Available Space Monthly（4.5）

最近1か月間の1日ごとの全RDエリアの使用中空きページの比率（折れ線グラフおよびリスト）。

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

Rdarea File I/O Daily（4.5）

過去1日の1時間ごとのRDエリアを格納しているHiRDBファイルシステム領域のI/O（折れ線グラフおよびリスト）。

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

Rdarea File I/O Monthly（4.5）

最近1か月間の1日ごとのRDエリアを格納しているHiRDBファイルシステム領域のI/O（折れ線グラフおよびリスト）。

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

Rdarea File Space Daily（4.5）

過去1日の1時間ごとのRDエリアを格納しているHiRDBファイルシステム領域の容量（折れ線グラフおよびリスト）。

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

Rdarea File Space Monthly（4.5）

最近1か月間の1日ごとのRDエリアを格納しているHiRDBファイルシステム領域の容量（折れ線グラフおよびリスト）。

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

Rdarea Space Daily（4.0）

過去1日の1時間ごとの全RDエリアの未使用セグメント率（リスト）。［HiRDB v0700］

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

Rdarea Space Daily（4.5）

過去1日の1時間ごとの全RDエリアの未使用セグメント率（リスト）。［HiRDB v0701以降］

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

Rdarea Space Daily Chart（4.0）

過去1日の1時間ごとの全RDエリアの未使用セグメント率（折れ線グラフ）。［HiRDB v0700］

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

Rdarea Space Daily Chart（4.5）

過去1日の1時間ごとの全RDエリアの未使用セグメント率（折れ線グラフ）。［HiRDB v0701以降］

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

Rdarea Space Monthly（4.0）

最近1か月間の1日ごとの全RDエリアの未使用セグメント率（リスト）。［HiRDB v0700］

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

Rdarea Space Monthly（4.5）

最近1か月間の1日ごとの全RDエリアの未使用セグメント率（リスト）。［HiRDB v0701以降］

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

Rdarea Space Monthly Chart（4.0）

最近1か月間の1日ごとの全RDエリアの未使用セグメント率（折れ線グラフ）。［HiRDB v0700］

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

Rdarea Space Monthly Chart（4.5）

最近1か月間の1日ごとの全RDエリアの未使用セグメント率（折れ線グラフ）。［HiRDB v0701以降］

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

Rdarea Space Status（4.0）

全RDエリアの未使用セグメント率（60秒ごとに画面更新）。

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Rdarea Space Status Chart（4.0）

全RDエリアの未使用セグメント率（60秒ごとに画面更新）。

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Rdarea Space Status Chart Worst 5（4.0）

全RDエリアの未使用セグメント率。未使用セグメント率の低い順に5件表示（60秒ごとに画面更新）。

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Rdarea Space Status Worst 5（4.0）

全RDエリアの未使用セグメント率。未使用セグメント率の低い順に5件表示（60秒ごとに画面更新）。

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Rdarea Space Trend（4.0）

全RDエリアの未使用セグメント率（60秒ごとに画面更新）。

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

Rdarea Space Trend Chart（4.0）

全RDエリアの未使用セグメント率（60秒ごとに画面更新）。

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

Rdarea Space Trend Chart Worst 5（4.0）

全RDエリアの未使用セグメント率。未使用セグメント率の低い順に5件表示（60秒ごとに画面更新）。

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

Rdarea Space Trend Worst 5（4.0）

全RDエリアの未使用セグメント率。未使用セグメント率の低い順に5件表示（60秒ごとに画面更新）。

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

Rdarea Status（4.0）

全RDエリアのステータス情報（60秒ごとにリスト更新）。

Reports/HiRDB/Status Reporting/Real-Time/Advanced/

Rollback Chart（4.5）

最近1か月間の1日ごとのロールバック数（折れ線グラフおよびリスト）。

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

Rollback Daily Chart（4.5）

過去1日の1時間ごとのロールバック数（折れ線グラフおよびリスト）。

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Server Calls From Others（4.5）

最近1か月間の1日ごとのサーバプロセスコール数（折れ線グラフおよびリスト）。

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

Server Calls From Others Daily（4.5）

過去1日の1時間ごとのサーバプロセスコール数（折れ線グラフおよびリスト）。

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Server Calls On Unit（4.5）

最近1か月間の1日ごとの自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行回数の平均値（折れ線グラフおよびリスト）。

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

Server Calls On Unit Daily（4.5）

過去1日の1時間ごとの自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行回数の平均値（折れ線グラフおよびリスト）。

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Server Exec Time From Others（4.5）

最近1か月間の1日ごとの他ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値（折れ線グラフおよびリスト）。

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

Server Exec Time From Others Daily（4.5）

過去1日の1時間ごとの他ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値（折れ線グラフおよびリスト）。

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Server Exec Time On Unit（4.5）

最近1か月間の1日ごとの自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値（折れ線グラフおよびリスト）。

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

Server Exec Time On Unit Daily（4.5）

過去1日の1時間ごとの自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値（折れ線グラフおよびリスト）。

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Server Process Count Chart（4.5）

最近1か月間の1日ごとのサービス実行中のサーバプロセス数の最大値（折れ線グラフおよびリスト）。

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

Server Process Count Daily Chart（4.5）

過去1日の1時間ごとのサービス実行中のサーバプロセス数の最大値（折れ線グラフおよびリスト）。

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Server Status（4.0）

サーバ/ユニット間（60秒ごとにリスト更新）。

Reports/HiRDB/Status Reporting/Real-Time/Advanced/

System Daily Summary SYS（4.5）

過去1日の1時間ごとのHiRDBのsys統計情報から得られるシステムの稼働（リスト）。

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

System Monthly Summary SYS（4.5）

最近1か月間の1日ごとのHiRDBのsys統計情報から得られるシステムの稼働（リスト）。

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

System Summary SYS（4.5）

HiRDBのsys統計情報から得られるシステムの稼働（リスト）。

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

Work File Chart（4.5）

最近1か月間の1日ごとの作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域（折れ線グラフおよびリスト）。

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

Work File Daily Chart（4.5）

過去1日の1時間ごとの作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域（折れ線グラフおよびリスト）。

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Buffer Daily Detail

概要

Buffer Daily Detailレポートは，過去1日の1時間ごとのHiRDB（v0600以降）で使用している全グローバルバッファのバッファヒット率についての情報をリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI Global Buffer Status above 05（PI_GBUF）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。

Buffer Pool Hit Rate

グローバルバッファプールのヒット率。Buffer Daily Detail Chartを表示するには，このフィールドをクリックする。

Reference Hit Rate

参照要求のヒット率。Buffer Daily Detail Chart for Reference Hit Rateを表示するには，このフィールドをクリックする。

Server Name

サーバ名。

Update Hit Rate

更新要求のヒット率。Buffer Daily Detail Chart for Update Hit Rateを表示するには，このフィールドをクリックする。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Buffer Daily Detail Chart

指定したグローバルバッファヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Buffer Pool Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Daily Detail Chart for Reference Hit Rate

指定したグローバルバッファ参照要求ヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Reference Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Daily Detail Chart for Update Hit Rate

指定したグローバルバッファ更新要求ヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Update Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Daily Detail 0506

概要

Buffer Daily Detail 0506レポートは，過去1日の1時間ごとのHiRDB（v0506）で使用している全グローバルバッファのバッファヒット率についての情報をリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI Global Buffer Status 0506（PI_GB05）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。

Buffer Pool Hit Rate

グローバルバッファプールのヒット率。Buffer Daily Detail Chartを表示するには，このフィールドをクリックする。

Reference Hit Rate

参照要求のヒット率。Buffer Daily Detail Chart for Reference Hit Rateを表示するには，このフィールドをクリックする。

Server Name

サーバ名。

Update Hit Rate

更新要求のヒット率。Buffer Daily Detail Chart for Update Hit Rateを表示するには，このフィールドをクリックする。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Buffer Daily Detail Chart for Reference Hit Rate 0506

指定したグローバルバッファ参照要求ヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Reference Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Daily Detail Chart for Update Hit Rate 0506

指定したグローバルバッファ更新要求ヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Update Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Daily Detail Chart 0506

指定したグローバルバッファヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Buffer Pool Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Daily Detail Chart

概要

Buffer Daily Detail Chartレポートは，過去1日の1時間ごとのHiRDB（v0600以降）で使用している全グローバルバッファのバッファヒット率についての情報をグラフ表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI Global Buffer Status above 05（PI_GBUF）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。

Buffer Pool Hit Rate

グローバルバッファプールのヒット率。

Server Name

サーバ名。

Buffer Daily Detail Chart 0506

概要

Buffer Daily Detail Chart 0506レポートは，過去1日の1時間ごとのHiRDB（v0506）で使用している全グローバルバッファのバッファヒット率についての情報をグラフ表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI Global Buffer Status 0506（PI_GB05）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。

Buffer Pool Hit Rate

グローバルバッファプールのヒット率。

Server Name

サーバ名。

Buffer Daily Detail Chart for Reference Hit Rate

概要

Buffer Daily Detail Chart for Reference Hit Rateレポートは，過去1日の1時間ごとのHiRDB（v0600以降）で使用している全グローバルバッファ参照要求ヒット率についての情報をグラフ表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI Global Buffer Status above 05（PI_GBUF）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。

Reference Hit Rate

参照要求のヒット率。

Server Name

サーバ名。

Buffer Daily Detail Chart for Reference Hit Rate 0506

概要

Buffer Daily Detail Chart for Reference Hit Rate 0506レポートは，過去1日の1時間ごとのHiRDB（v0506）で使用している全グローバルバッファ参照要求ヒット率についての情報をグラフ表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI Global Buffer Status 0506（PI_GB05）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。

Reference Hit Rate

参照要求のヒット率。

Server Name

サーバ名。

Buffer Daily Detail Chart for Update Hit Rate

概要

Buffer Daily Detail Chart for Update Hit Rateレポートは，過去1日の1時間ごとのHiRDB（v0600以降）で使用している全グローバルバッファ更新要求ヒット率についての情報をグラフ表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI Global Buffer Status above 05（PI_GBUF）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。

Server Name

サーバ名。

Update Hit Rate

更新要求のヒット率。

Buffer Daily Detail Chart for Update Hit Rate 0506

概要

Buffer Daily Detail Chart for Update Hit Rate 0506レポートは，過去1日の1時間ごとのHiRDB（v0506）で使用している全グローバルバッファ更新要求ヒット率についての情報をグラフ表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI Global Buffer Status 0506（PI_GB05）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。

Server Name

サーバ名。

Update Hit Rate

更新要求のヒット率。

Buffer Flush

概要

Buffer Flushレポートは，HiRDB（v0600以降）で使用している全グローバルバッファのバッファフラッシュ回数についての情報をリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/

レコード

PI Global Buffer Status above 05（PI_GBUF）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。

Reference Buffer Flushes

参照バッファフラッシュ回数。

Server Name

サーバ名。

Update Buffer Flushes

更新バッファフラッシュ回数。

Waits

バッファ排他待ち発生回数。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Buffer Flush Detail

指定したグローバルバッファのバッファフラッシュの履歴をリスト表示する。このレポートを表示するには，Buffer Nameフィールドをクリックする。

Buffer Flush 0506

概要

Buffer Flush 0506レポートは，HiRDB（v0506）で使用している全グローバルバッファのバッファフラッシュ回数についての情報をリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/

レコード

PI Global Buffer Status 0506（PI_GB05）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。

Reference Buffer Flushes

参照バッファフラッシュ回数。

Server Name

サーバ名。

Update Buffer Flushes

更新バッファフラッシュ回数。

Waits

バッファ排他待ち発生回数。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Buffer Flush Detail 0506

指定したグローバルバッファのバッファフラッシュの履歴をリスト表示する。このレポートを表示するには，Buffer Nameフィールドをクリックする。

Buffer Flush Detail

概要

Buffer Flush Detailレポートは，過去1日の1時間ごとのHiRDB（v0600以降）で使用している全グローバルバッファのバッファフラッシュ回数についての情報をリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI Global Buffer Status above 05（PI_GBUF）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。

Reference Buffer Flushes

参照バッファフラッシュ回数。

Server Name

サーバ名。

Update Buffer Flushes

更新バッファフラッシュ回数。

Waits

バッファ排他待ち発生回数。

Buffer Flush Detail 0506

概要

Buffer Flush Detail 0506レポートは，過去1日の1時間ごとのHiRDB（v0506）で使用している全グローバルバッファのバッファフラッシュ回数についての情報をリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI Global Buffer Status 0506（PI_GB05）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。

Reference Buffer Flushes

参照バッファフラッシュ回数。

Server Name

サーバ名。

Update Buffer Flushes

更新バッファフラッシュ回数。

Waits

バッファ排他待ち発生回数。

Buffer Monthly Detail

概要

Buffer Monthly Detailレポートは，最近1か月間の1日ごとのHiRDB（v0600以降）で使用している全グローバルバッファのバッファヒット率についての情報をリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI Global Buffer Status above 05（PI_GBUF）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。

Buffer Pool Hit Rate

グローバルバッファプールのヒット率。Buffer Monthly Detail Chartを表示するには，このフィールドをクリックする。

Reference Hit Rate

参照要求のヒット率。Buffer Monthly Detail Chart for Reference Hit Rateを表示するには，このフィールドをクリックする。

Server Name

サーバ名。

Update Hit Rate

更新要求のヒット率。Buffer Monthly Detail Chart for Update Hit Rateを表示するには，このフィールドをクリックする。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Buffer Monthly Detail Chart

指定したグローバルバッファヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Buffer Pool Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Monthly Detail Chart for Reference Hit Rate

指定したグローバルバッファ参照要求ヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Reference Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Monthly Detail Chart for Update Hit Rate

指定したグローバルバッファ更新要求ヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Update Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Monthly Detail 0506

概要

Buffer Monthly Detail 0506レポートは，最近1か月間の1日ごとのHiRDB（v0506）で使用している全グローバルバッファのバッファヒット率についての情報をリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI Global Buffer Status 0506（PI_GB05）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。

Buffer Pool Hit Rate

グローバルバッファプールのヒット率。Buffer Monthly Detail Chartを表示するには，このフィールドをクリックする。

Reference Hit Rate

参照要求のヒット率。Buffer Monthly Detail Chart for Reference Hit Rateを表示するには，このフィールドをクリックする。

Server Name

サーバ名。

Update Hit Rate

更新要求のヒット率。Buffer Monthly Detail Chart for Update Hit Rateを表示するには，このフィールドをクリックする。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Buffer Monthly Detail Chart 0506

指定したグローバルバッファヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Buffer Pool Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Monthly Detail Chart for Reference Hit Rate 0506

指定したグローバルバッファ参照要求ヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Reference Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Monthly Detail Chart for Update Hit Rate 0506

指定したグローバルバッファ更新要求ヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Update Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Monthly Detail Chart

概要

Buffer Monthly Detail Chartレポートは，最近1か月間の1日ごとのHiRDB（v0600以降）で使用している全グローバルバッファのバッファヒット率についての情報をグラフ表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI Global Buffer Status above 05（PI_GBUF）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。

Buffer Pool Hit Rate

グローバルバッファプールのヒット率。

Server Name

サーバ名。

Buffer Monthly Detail Chart 0506

概要

Buffer Monthly Detail Chart 0506レポートは，最近1か月間の1日ごとのHiRDB（v0506）で使用している全グローバルバッファのバッファヒット率についての情報をグラフ表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI Global Buffer Status 0506（PI_GB05）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。

Buffer Pool Hit Rate

グローバルバッファプールのヒット率。

Server Name

サーバ名。

Buffer Monthly Detail Chart for Reference Hit Rate

概要

Buffer Monthly Detail Chart for Reference Hit Rateレポートは，最近1か月間の1日ごとのHiRDB（v0600以降）で使用している全グローバルバッファ参照要求ヒット率についての情報をグラフ表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI Global Buffer Status above 05（PI_GBUF）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。

Reference Hit Rate

参照要求のヒット率。

Server Name

サーバ名。

Buffer Monthly Detail Chart for Reference Hit Rate 0506

概要

Buffer Monthly Detail Chart for Reference Hit Rate 0506レポートは，最近1か月間の1日ごとのHiRDB（v0506）で使用している全グローバルバッファ参照要求ヒット率についての情報をグラフ表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI Global Buffer Status 0506（PI_GB05）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。

Reference Hit Rate

参照要求のヒット率。

Server Name

サーバ名。

Buffer Monthly Detail Chart for Update Hit Rate

概要

Buffer Monthly Detail Chart for Update Hit Rateレポートは，最近1か月間の1日ごとのHiRDB（v0600以降）で使用している全グローバルバッファ更新要求ヒット率についての情報をグラフ表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI Global Buffer Status above 05（PI_GBUF）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。

Server Name

サーバ名。

Update Hit Rate

更新要求のヒット率。

Buffer Monthly Detail Chart for Update Hit Rate 0506

概要

Buffer Monthly Detail Chart for Update Hit Rate 0506レポートは，最近1か月間の1日ごとのHiRDB（v0506）で使用している全グローバルバッファ更新要求ヒット率についての情報をグラフ表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI Global Buffer Status 0506（PI_GB05）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。

Server Name

サーバ名。

Update Hit Rate

更新要求のヒット率。

Buffer Status

概要

Buffer Statusレポートは，HiRDB（v0600以降）で使用している全グローバルバッファのバッファヒット率についての情報をリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

PI Global Buffer Status above 05（PI_GBUF）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。Buffer Daily Detailを表示するには，このフィールドをクリックする。

Buffer Pool Hit Rate

グローバルバッファプールのヒット率。Buffer Daily Detail Chartを表示するには，このフィールドをクリックする。

Reference Hit Rate

参照要求のヒット率。Buffer Daily Detail Chart for Reference Hit Rateを表示するには，このフィールドをクリックする。

Server Name

サーバ名。

Update Hit Rate

更新要求のヒット率。Buffer Daily Detail Chart for Update Hit Rateを表示するには，このフィールドをクリックする。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Buffer Daily Detail

指定したグローバルバッファヒット率の履歴をリスト表示する。このレポートを表示するには，Buffer Nameフィールドをクリックする。

Buffer Daily Detail Chart

指定したグローバルバッファヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Buffer Pool Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Daily Detail Chart for Reference Hit Rate

指定したグローバルバッファ参照要求ヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Reference Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Daily Detail Chart for Update Hit Rate

指定したグローバルバッファ更新要求ヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Update Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Status 0506

概要

Buffer Status 0506レポートは，HiRDB（v0506）で使用している全グローバルバッファのバッファヒット率についての情報をリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

PI Global Buffer Status 0506（PI_GB05）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。Buffer Daily Detailを表示するには，このフィールドをクリックする。

Buffer Pool Hit Rate

グローバルバッファプールのヒット率。Buffer Daily Detail Chartを表示するには，このフィールドをクリックする。

Reference Hit Rate

参照要求のヒット率。Buffer Daily Detail Chart for Reference Hit Rateを表示するには，このフィールドをクリックする。

Server Name

サーバ名。

Update Hit Rate

更新要求のヒット率。Buffer Daily Detail Chart for Update Hit Rateを表示するには，このフィールドをクリックする。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Buffer Daily Detail 0506

指定したグローバルバッファヒット率の履歴をリスト表示する。このレポートを表示するには，Buffer Nameフィールドをクリックする。

Buffer Daily Detail Chart 0506

指定したグローバルバッファヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Buffer Pool Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Daily Detail Chart for Reference Hit Rate 0506

指定したグローバルバッファ参照要求ヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Reference Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Daily Detail Chart for Update Hit Rate 0506

指定したグローバルバッファ更新要求ヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Update Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Status Chart

概要

Buffer Status Chartレポートは，HiRDB（v0600以降）で使用している全グローバルバッファのバッファヒット率についての情報をグラフ表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

PI Global Buffer Status above 05（PI_GBUF）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。

Buffer Pool Hit Rate

グローバルバッファプールのヒット率。Buffer Daily Detail Chartを表示するには，このフィールドをクリックする。

Reference Hit Rate

参照要求のヒット率。Buffer Daily Detail Chart for Reference Hit Rateを表示するには，このフィールドをクリックする。

Server Name

サーバ名。

Update Hit Rate

更新要求のヒット率。Buffer Daily Detail Chart for Update Hit Rateを表示するには，このフィールドをクリックする。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Buffer Daily Detail Chart

指定したグローバルバッファヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Buffer Pool Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Daily Detail Chart for Reference Hit Rate

指定したグローバルバッファ参照要求ヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Reference Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Daily Detail Chart for Update Hit Rate

指定したグローバルバッファ更新要求ヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Update Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Status Chart 0506

概要

Buffer Status Chart 0506レポートは，HiRDB（v0506）で使用している全グローバルバッファのバッファヒット率についての情報をグラフ表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

PI Global Buffer Status 0506（PI_GB05）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。

Buffer Pool Hit Rate

グローバルバッファプールのヒット率。Buffer Daily Detail Chartを表示するには，このフィールドをクリックする。

Reference Hit Rate

参照要求のヒット率。Buffer Daily Detail Chart for Reference Hit Rateを表示するには，このフィールドをクリックする。

Server Name

サーバ名。

Update Hit Rate

更新要求のヒット率。Buffer Daily Detail Chart for Update Hit Rateを表示するには，このフィールドをクリックする。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Buffer Daily Detail Chart 0506

指定したグローバルバッファヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Buffer Pool Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Daily Detail Chart for Reference Hit Rate 0506

指定したグローバルバッファ参照要求ヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Reference Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Daily Detail Chart for Update Hit Rate 0506

指定したグローバルバッファ更新要求ヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Update Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Trend

概要

Buffer Trendレポートは，HiRDB（v0600以降）で使用している全グローバルバッファのバッファヒット率についての情報をリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

レコード

PI Global Buffer Status above 05（PI_GBUF）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。Buffer Monthly Detailを表示するには，このフィールドをクリックする。

Buffer Pool Hit Rate

グローバルバッファプールのヒット率。Buffer Monthly Detail Chartを表示するには，このフィールドをクリックする。

Reference Hit Rate

Buffer Monthly Detail Chart for Reference Hit Rateを表示するには，このフィールドをクリックする。

Server Name

サーバ名。

Update Hit Rate

更新要求のヒット率。Buffer Monthly Detail Chart for Update Hit Rateを表示するには，このフィールドをクリックする。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Buffer Monthly Detail

指定したグローバルバッファヒット率の履歴をリスト表示する。このレポートを表示するには，Buffer Nameフィールドをクリックする。

Buffer Monthly Detail Chart

指定したグローバルバッファヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Buffer Pool Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Monthly Detail Chart for Reference Hit Rate

指定したグローバルバッファ参照要求ヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Reference Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Monthly Detail Chart for Update Hit Rate

指定したグローバルバッファ更新要求ヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Update Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Trend 0506

概要

Buffer Trend 0506レポートは，HiRDB（v0506）で使用している全グローバルバッファのバッファヒット率についての情報をリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

レコード

PI Global Buffer Status 0506（PI_GB05）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。Buffer Monthly Detailを表示するには，このフィールドをクリックする。

Buffer Pool Hit Rate

グローバルバッファプールのヒット率。Buffer Monthly Detail Chartを表示するには，このフィールドをクリックする。

Reference Hit Rate

Buffer Monthly Detail Chart for Reference Hit Rateを表示するには，このフィールドをクリックする。

Server Name

サーバ名。

Update Hit Rate

更新要求のヒット率。Buffer Monthly Detail Chart for Update Hit Rateを表示するには，このフィールドをクリックする。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Buffer Monthly Detail 0506

指定したグローバルバッファヒット率の履歴をリスト表示する。このレポートを表示するには，Buffer Nameフィールドをクリックする。

Buffer Monthly Detail Chart 0506

指定したグローバルバッファヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Buffer Pool Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Monthly Detail Chart for Reference Hit Rate 0506

指定したグローバルバッファ参照要求ヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Reference Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Monthly Detail Chart for Update Hit Rate 0506

指定したグローバルバッファ更新要求ヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Update Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Trend Chart

概要

Buffer Trend Chartレポートは，HiRDB（v0600以降）で使用している全グローバルバッファのバッファヒット率についての情報をグラフ表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

レコード

PI Global Buffer Status above 05（PI_GBUF）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。

Buffer Pool Hit Rate

グローバルバッファプールのヒット率。Buffer Monthly Detail Chartを表示するには，このフィールドをクリックする。

Reference Hit Rate

参照要求のヒット率。Buffer Monthly Detail Chart for Reference Hit Rateを表示するには，このフィールドをクリックする。

Server Name

サーバ名。

Update Hit Rate

更新要求のヒット率。Buffer Monthly Detail Chart for Update Hit Rateを表示するには，このフィールドをクリックする。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Buffer Monthly Detail Chart

指定したグローバルバッファヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Buffer Pool Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Monthly Detail Chart for Reference Hit Rate

指定したグローバルバッファ参照要求ヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Reference Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Monthly Detail Chart for Update Hit Rate

指定したグローバルバッファ更新要求ヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Update Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Trend Chart 0506

概要

Buffer Trend Chart 0506レポートは，HiRDB（v0506）で使用している全グローバルバッファのバッファヒット率についての情報をグラフ表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

レコード

PI Global Buffer Status 0506（PI_GB05）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。

Buffer Pool Hit Rate

グローバルバッファプールのヒット率。Buffer Monthly Detail Chartを表示するには，このフィールドをクリックする。

Reference Hit Rate

参照要求のヒット率。Buffer Monthly Detail Chart for Reference Hit Rateを表示するには，このフィールドをクリックする。

Server Name

サーバ名。

Update Hit Rate

更新要求のヒット率。Buffer Monthly Detail Chart for Update Hit Rateを表示するには，このフィールドをクリックする。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Buffer Monthly Detail Chart 0506

指定したグローバルバッファヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Buffer Pool Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Monthly Detail Chart for Reference Hit Rate 0506

指定したグローバルバッファ参照要求ヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Reference Hit Rateフィールドをクリックする。

Buffer Monthly Detail Chart for Update Hit Rate 0506

指定したグローバルバッファ更新要求ヒット率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Update Hit Rateフィールドをクリックする。

Commit Chart（4.5）

概要

Commit Chart（4.5）レポートは，サーバごとにコミット数の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示します。最近1か月間の1日ごとに集計された情報を表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

レコード

PI Statistical Information SYS（PI_SSYS）

フィールド

フィールド名

説明

Commit

コミット数の平均値。

Host

ホスト名。

Server Name

サーバ名。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Commit Daily Chart（4.5）

コミット数の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Commit Daily Chart（4.5）

指定したコミット数の平均値の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Commit Daily Chart（4.5）

概要

Commit Daily Chart（4.5）レポートは，サーバごとにコミット数の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示します。過去1日の1時間ごとに集計された情報を表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

PI Statistical Information SYS（PI_SSYS）

フィールド

フィールド名

説明

Commit

コミット数の平均値。

Host

ホスト名。

Server Name

サーバ名。

Connect Requests Chart（4.5）

概要

Connect Requests Chart（4.5）レポートは，サーバごとにHiRDBコネクト要求回数を折れ線グラフ表示およびリスト表示します。最近1か月間の1日ごとに集計された情報を表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

レコード

PI Statistical Information SYS（PI_SSYS）

フィールド

フィールド名

説明

Dic CON/DBA Def Get Req

ユーザー権限情報取得要求回数の平均値（HiRDBコネクト要求回数）。

Host

ホスト名。

Server Name

サーバ名。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Connect Requests Daily Chart（4.5）

HiRDBコネクト要求回数を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Connect Requests Daily Chart（4.5）

指定したHiRDBコネクト要求回数の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Connect Requests Daily Chart（4.5）

概要

Connect Requests Daily Chart（4.5）レポートは，サーバごとにHiRDBコネクト要求回数を折れ線グラフ表示およびリスト表示します。過去1日の1時間ごとに集計された情報を表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

PI Statistical Information SYS（PI_SSYS）

フィールド

フィールド名

説明

Dic CON/DBA Def Get Req

ユーザー権限情報取得要求回数の平均値（HiRDBコネクト要求回数）。

Host

ホスト名。

Server Name

サーバ名。

DB Maintenance Info ROT1（5.0）

概要

DB Maintenance Info ROT1（5.0）レポートは，予測レベル1の再編成時期予測機能の実行結果を基に，メンテナンスが必要なリソースおよびメンテナンスに必要な情報をリスト形式で表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Real-Time/Advanced/

レコード

PD Forecast Time of Reorg 1（PD_ROT1）

フィールド

フィールド名

説明

Analytical No

解析結果番号。

Author ID

認可識別子。

Maintenance Date

データベースのメンテナンス予定日。

Maintenance Method

メンテナンス方法の番号。

0：メンテナンス不要

1：ReclaimS（使用中空きセグメントの解放）

2：ReclaimP（使用中空きページの解放）

3：Reorganize（再編成）

4：Expand（RDエリアの拡張）

5：Extend（RDエリアの自動増分（メンテナンス不要））

6：Reinit（RDエリアの再初期化）

Maintenance Necessity

メンテナンスが必要かどうか。

Y：メンテナンスが必要

N：メンテナンスは不要

Maintenance Object Name

表またはインデクスの名称。

Maintenance Object Type

対象種別。

T：表

I：インデクス

L：LOB用RDエリア

R：データディクショナリ用RDエリア，ユーザ用RDエリアまたはレジストリ用RDエリア

Output Kind

出力種別。

p：DBメンテナンス予定日の情報

m：メンテナンス方法の情報

Predict Reclaim

使用中空きセグメントの解放での解放セグメント予測数。

Predict Reorganize

再編成での解放セグメント予測数。

RDAREA Name

RDエリア名。

Released Segment

解放セグメント数。

データフィルタ

詳細項目

内容

種別

基本フィルター

表示時に指定

なし

フィールド

Maintenance Necessity

条件

=

値

"Y"

DB Maintenance Info ROT2（5.0）

概要

DB Maintenance Info ROT2（5.0）レポートは，予測レベル2の再編成時期予測機能の実行結果を基に，メンテナンスが必要なリソースおよびメンテナンスに必要な情報をリスト形式で表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Real-Time/Advanced/

レコード

PD Forecast Time of Reorg 2（PD_ROT2）

フィールド

フィールド名

説明

Analytical No

解析結果番号。

Author ID

認可識別子。

Information No

解析項目種別の番号。

1：Empty Page Ratio

2：Unused Page Ratio

3：Number of Branch Row

8：Used Segment for LOB Columns

10：Used Segment for Cluster

11：Unused Page Differ From PCTFREE

13：Used Segment Ratio

Maintenance Date

データベースのメンテナンス予定日。

Maintenance Method

メンテナンス方法の番号。

0：メンテナンス不要

1：ReclaimS（使用中空きセグメントの解放）

2：ReclaimP（使用中空きページの解放）

3：Reorganize（再編成）

4：Expand（RDエリアの拡張）

5：Extend（RDエリアの自動増分（メンテナンス不要））

6：Reinit（RDエリアの再初期化）

Maintenance Necessity

メンテナンスが必要かどうか。

Y：メンテナンスが必要

N：メンテナンスは不要

Maintenance Object Name

表またはインデクスの名称。

Maintenance Object Type

対象種別。

T：表

I：インデクス

L：LOB用RDエリア

R：データディクショナリ用RDエリア，ユーザ用RDエリアまたはレジストリ用RDエリア

Output Kind

出力種別。

p：DBメンテナンス予定日の情報

m：メンテナンス方法の情報

d：解析項目別情報

Predict Reclaim

使用中空きセグメントの解放での解放セグメント予測数。

Predict Reorganize

再編成での解放セグメント予測数。

RDAREA Name

RDエリア名。

Released Segment

解放セグメント数。

データフィルタ

詳細項目

内容

種別

基本フィルター

表示時に指定

なし

フィールド

Maintenance Necessity

条件

=

値

"Y"

HiRDB Message Log（4.0）

概要

HiRDB Message Log（4.0）レポートは，HiRDBサーバが出力するメッセージを監視してリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Troubleshooting/Advanced/

レコード

PD HiRDB Message（PD_MLOG）

フィールド

フィールド名

説明

HiRDB ID

HiRDB識別子。

Host

要求元ホスト名。

Message Date

メッセージ出力年月日。

Message ID

メッセージID。

Message Text

メッセージテキスト。

Message Time

メッセージ出力時分秒。

Unit ID

ユニット識別子。

HiRDB Message Log 1 Hour（4.0）

概要

HiRDB Message Log 1 Hour（4.0）レポートは，最近1時間以内のHiRDBサーバが出力するメッセージを監視してリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/

レコード

PD HiRDB Message（PD_MLOG）

フィールド

フィールド名

説明

HiRDB ID

HiRDB識別子。

Host

要求元ホスト名。

Message Date

メッセージ出力年月日。

Message ID

メッセージID。

Message Text

メッセージテキスト。

Message Time

メッセージ出力時分秒。

Unit ID

ユニット識別子。

Process Request Over Chart（4.5）

概要

Process Request Over Chart（4.5）レポートは，サーバごとに最大起動プロセス数を超えたサービス要求数を折れ線グラフ表示およびリスト表示します。最近1か月間の1日ごとに集計された情報を表示します。

このレポートに表示される値はHiRDBシステム定義の次のオペランドに関するチューニングに使用します。具体的なチューニング方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の常駐プロセス数のチューニングの説明を参照してください。

pd_process_count

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

レコード

PI Statistical Information SYS（PI_SSYS）

フィールド

フィールド名

説明

Host

ホスト名。

Process Request Over

最大起動プロセス数を超えたサービス要求数。

Server Name

サーバ名。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Process Request Over Daily Chart（4.5）

最大起動プロセス数を超えたサービス要求数を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Process Request Over Daily Chart（4.5）

指定した最大起動プロセス数を超えたサービス要求数の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Process Request Over Daily Chart（4.5）

概要

Process Request Over Daily Chart（4.5）レポートは，サーバごとに最大起動プロセス数を超えたサービス要求数を折れ線グラフ表示およびリスト表示します。過去1日の1時間ごとに集計された情報を表示します。

このレポートに表示される値はHiRDBシステム定義の次のオペランドに関するチューニングに使用します。具体的なチューニング方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の常駐プロセス数のチューニングの説明を参照してください。

pd_process_count

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

PI Statistical Information SYS（PI_SSYS）

フィールド

フィールド名

説明

Host

ホスト名。

Process Request Over

最大起動プロセス数を超えたサービス要求数。

Server Name

サーバ名。

Rdarea Available Space Daily（4.5）

概要

Rdarea Available Space Daily（4.5）レポートは，過去1日の1時間ごとのHiRDBで使用している全RDエリアの使用中空きページの比率についての情報を，折れ線グラフ表示およびリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI RDArea Detailed Status（PI_RDDS）

フィールド

フィールド名

説明

Available Used Page %

使用中空きページの割合。このフィールド値を折れ線グラフの縦軸とする。

Available Used Pages

使用中空きページ数。

Full Used Pages

満杯ページ数。

RDAREA Name

RDエリア名。

Server Name

サーバ名。

Total Pages

RDエリア内のセグメントの中にあるページ数の合計（使用中ページ数＋未使用ページ数）。

Unused Pages

未使用ページ数。

Used Pages

使用中ページ数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Rdarea File Space Monthly（4.5）

RDエリアを格納しているHiRDBファイルシステム領域の容量についての情報を，折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Rdarea File Space Monthly（4.5）

指定したRDエリアを格納しているHiRDBファイルシステム領域の容量の履歴を，折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Rdarea Available Space Monthly（4.5）

概要

Rdarea Available Space Monthly（4.5）レポートは，最近1か月間の1日ごとのHiRDBで使用している全RDエリアの使用中空きページの比率についての情報を，折れ線グラフ表示およびリスト表示します。

インデックス用RDエリアについては満杯ページが作成されにくいので，RDエリアの使用できる領域の目安としてはAvailable PagesではなくてUnused Pagesを参照してください。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI RDArea Detailed Status（PI_RDDS）

フィールド

フィールド名

説明

Available Used Page %

使用中空きページの割合。このフィールド値を折れ線グラフの縦軸とする。

Available Used Pages

使用中空きページ数。

Full Used Pages

満杯ページ数。

RDAREA Name

RDエリア名。

Server Name

サーバ名。

Total Pages

RDエリア内のセグメントの中にあるページ数の合計（使用中ページ数＋未使用ページ数）。

Unused Pages

未使用ページ数。

Used Pages

使用中ページ数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Rdarea Available Space Daily（4.5）

全RDエリアの使用中空きページの比率についての情報を，折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Rdarea Available Space Daily（4.5）

指定したRDエリアの使用中空きページの比率の履歴を，折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Rdarea File I/O Daily（4.5）

概要

Rdarea File I/O Daily（4.5）レポートは，過去1日の1時間ごとのRDエリアを格納しているHiRDBファイルシステム領域のI/Oについての情報を，折れ線グラフ表示およびリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI HiRDB File System Area Status（PI_RDFS）

フィールド

フィールド名

説明

HiRDB File System Area Name

HiRDBファイルシステム領域名（絶対パス表示）。

HiRDB File System Area Type

HiRDBファイルシステム領域種別。

Host

ホスト名。

I/O Ops/sec

1秒当たりのI/O回数。

RDAREA Name

RDエリア名。

Reads/sec

1秒当たりの読み込み処理回数。

Server Name

サーバ名。

Writes/sec

1秒当たりの書き込み処理回数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Rdarea Status（4.0）

全RDエリアのステータスを監視してステータス情報をリスト表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Rdarea Status（4.0）

指定したRDエリアのステータス情報の履歴をリスト表示する。

Rdarea File I/O Monthly（4.5）

概要

Rdarea File I/O Monthly（4.5）レポートは，最近1か月間の1日ごとのRDエリアを格納しているHiRDBファイルシステム領域のI/Oについての情報を，折れ線グラフ表示およびリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI HiRDB File System Area Status（PI_RDFS）

フィールド

フィールド名

説明

HiRDB File System Area Name

HiRDBファイルシステム領域名（絶対パス表示）。

HiRDB File System Area Type

HiRDBファイルシステム領域種別。

Host

ホスト名。

I/O Ops/sec

1秒当たりのI/O回数。

RDAREA Name

RDエリア名。

Reads/sec

1秒当たりの読み込み処理回数。

Server Name

サーバ名。

Writes/sec

1秒当たりの書き込み処理回数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Rdarea File Space Daily（4.5）

RDエリアを格納しているHiRDBファイルシステム領域の容量についての情報を，折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Rdarea Status（4.0）

全RDエリアのステータスを監視してステータス情報をリスト表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Rdarea Status（4.0）

指定したRDエリアのステータス情報の履歴をリスト表示する。

Rdarea File Space Daily（4.5）

概要

Rdarea File Space Daily（4.5）レポートは，過去1日の1時間ごとのRDエリアを格納しているHiRDBファイルシステム領域の容量についての情報を，折れ線グラフ表示およびリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI HiRDB File System Area Status（PI_RDFS）

フィールド

フィールド名

説明

Free %

ユーザー領域中の未使用領域（HiRDBファイルとして割り当てられていない領域）の容量のユーザー領域の総量に対する比率。

Free Mbytes

ユーザー領域中の未使用領域（HiRDBファイルとして割り当てられていない領域）の容量。

HiRDB File System Area Name

HiRDBファイルシステム領域名（絶対パス表示）。

HiRDB File System Area Type

HiRDBファイルシステム領域種別。

Host

ホスト名。

Mbytes

HiRDBファイルシステム領域中のユーザー領域の総量。

RDAREA Name

RDエリア名。

Server Name

サーバ名。

Used Mbytes

ユーザー領域中の使用中領域の容量。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Rdarea Available Space Daily（4.5）

全RDエリアの使用中空きページの比率についての情報を，折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Rdarea Space Daily（4.0）

全RDエリアの未使用セグメント率についてリスト表示する。

Rdarea Space Daily Chart（4.0）

全RDエリアの未使用セグメント率について折れ線グラフ表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Rdarea Available Space Daily（4.5）

指定したRDエリアの使用中空きページの比率の履歴を，折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Rdarea File Space Monthly（4.5）

概要

Rdarea File Space Monthly（4.5）レポートは，最近1か月間の1日ごとのRDエリアを格納しているHiRDBファイルシステム領域の容量についての情報を，折れ線グラフ表示およびリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI HiRDB File System Area Status（PI_RDFS）

フィールド

フィールド名

説明

Free %

ユーザー領域中の未使用領域（HiRDBファイルとして割り当てられていない領域）の容量のユーザー領域の総量に対する比率。

Free Mbytes

ユーザー領域中の未使用領域（HiRDBファイルとして割り当てられていない領域）の容量。

HiRDB File System Area Name

HiRDBファイルシステム領域名（絶対パス表示）。

HiRDB File System Area Type

HiRDBファイルシステム領域種別。

Host

ホスト名。

Mbytes

HiRDBファイルシステム領域中のユーザー領域の総量。

RDAREA Name

RDエリア名。

Server Name

サーバ名。

Used Mbytes

ユーザー領域中の使用中領域の容量。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Rdarea File Space Daily（4.5）

RDエリアを格納しているHiRDBファイルシステム領域の容量についての情報を，折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Rdarea File Space Daily（4.5）

指定したRDエリアを格納しているHiRDBファイルシステム領域の容量の履歴を，折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Rdarea Space Daily（4.0）

概要

Rdarea Space Daily（4.0）レポートは，過去1日の1時間ごとのHiRDBで使用している全RDエリアの未使用セグメント率についてリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI RDArea Status（PI_RDST）

フィールド

フィールド名

説明

Free %

未使用セグメントの割合。

RDAREA Name

RDエリア名。

Server Name

サーバ名。

Total RDAREA Segments

RDエリア内の全セグメント数。

Unused RDAREA Segments

RDエリア内の未使用セグメント数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Rdarea Space Daily Chart（4.0）

全RDエリアの未使用セグメント率を折れ線グラフ表示する。

Rdarea Space Daily（4.5）

概要

Rdarea Space Daily（4.5）レポートは，過去1日の1時間ごとのHiRDBで使用している全RDエリアの未使用セグメント率についてリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI RDArea Status（PI_RDST）

フィールド

フィールド名

説明

Free %

未使用セグメントの割合。

RDAREA Name

RDエリア名。

Server Name

サーバ名。

Total RDAREA Segments

RDエリア内の全セグメント数。

Unused RDAREA Segments

RDエリア内の未使用セグメント数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Rdarea Available Space Daily（4.5）

全RDエリアの使用中空きページの比率を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Rdarea File Space Monthly（4.5）

RDエリアを格納しているHiRDBファイルシステム領域の容量を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Rdarea Space Daily Chart（4.0）

全RDエリアの未使用セグメント率を折れ線グラフ表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Rdarea Available Space Daily（4.5）

指定したRDエリアの使用中空きページの比率の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Rdarea Space Daily Chart（4.0）

概要

Rdarea Space Daily Chart（4.0）レポートは，過去1日の1時間ごとのHiRDBで使用している全RDエリアの未使用セグメント率について折れ線グラフ表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI RDArea Status（PI_RDST）

フィールド

フィールド名

説明

Free %

未使用セグメントの割合。

RDAREA Name

RDエリア名。

Server Name

サーバ名。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Rdarea Space Daily（4.0）

全RDエリアの未使用セグメント率をリスト表示する。

Rdarea Space Daily Chart（4.5）

概要

Rdarea Space Daily Chart（4.5）レポートは，過去1日の1時間ごとのHiRDBで使用している全RDエリアの未使用セグメント率について折れ線グラフ表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI RDArea Status（PI_RDST）

フィールド

フィールド名

説明

Free %

未使用セグメントの割合。

RDAREA Name

RDエリア名。

Server Name

サーバ名。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Rdarea Available Space Daily（4.5）

全RDエリアの使用中空きページの比率を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Rdarea File Space Monthly（4.5）

RDエリアを格納しているHiRDBファイルシステム領域の容量を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Rdarea Space Daily（4.0）

全RDエリアの未使用セグメント率をリスト表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Rdarea Available Space Daily（4.5）

指定したRDエリアの使用中空きページの比率の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Rdarea Space Monthly（4.0）

概要

Rdarea Space Monthly（4.0）レポートは，最近1か月間の1日ごとのHiRDBで使用している全RDエリアの未使用セグメント率についてリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI RDArea Status（PI_RDST）

フィールド

フィールド名

説明

Free %

未使用セグメントの割合。

RDAREA Name

RDエリア名。

Server Name

サーバ名。

Total RDAREA Segments

RDエリア内の全セグメント数。

Unused RDAREA Segments

RDエリア内の未使用セグメント数。

Rdarea Space Monthly（4.5）

概要

Rdarea Space Monthly（4.5）レポートは，最近1か月間の1日ごとのHiRDBで使用している全RDエリアの未使用セグメント率についてリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI RDArea Status（PI_RDST）

フィールド

フィールド名

説明

Free %

未使用セグメントの割合。

RDAREA Name

RDエリア名。

Server Name

サーバ名。

Total RDAREA Segments

RDエリア内の全セグメント数。

Unused RDAREA Segments

RDエリア内の未使用セグメント数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Rdarea Available Space Monthly（4.5）

全RDエリアの使用中空きページの比率を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Rdarea Available Space Monthly（4.5）

指定したRDエリアの使用中空きページの比率の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Rdarea Space Monthly Chart（4.0）

概要

Rdarea Space Monthly Chart（4.0）レポートは，最近1か月間の1日ごとのHiRDBで使用している全RDエリアの未使用セグメント率について折れ線グラフ表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI RDArea Status（PI_RDST）

フィールド

フィールド名

説明

Free %

未使用セグメントの割合。

RDAREA Name

RDエリア名。

Server Name

サーバ名。

Rdarea Space Monthly Chart（4.5）

概要

Rdarea Space Monthly Chart（4.5）レポートは，最近1か月間の1日ごとのHiRDBで使用している全RDエリアの未使用セグメント率について折れ線グラフ表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI RDArea Status（PI_RDST）

フィールド

フィールド名

説明

Free %

未使用セグメントの割合。

RDAREA Name

RDエリア名。

Server Name

サーバ名。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Rdarea Available Space Monthly（4.5）

全RDエリアの使用中空きページの比率を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Rdarea Available Space Monthly（4.5）

指定したRDエリアの使用中空きページの比率の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Rdarea Space Status（4.0）

概要

Rdarea Space Status（4.0）レポートは，HiRDBで使用している全RDエリアの未使用セグメント率についての情報をリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

PI RDArea Status（PI_RDST）

フィールド

フィールド名

説明

Free %

未使用セグメントの割合。Rdarea Space Daily Chart（4.0）を表示するには，このフィールドをクリックする。

RDAREA Name

RDエリア名。Rdarea Space Daily（4.0）を表示するには，このフィールドをクリックする。

RDAREA Status

RDエリアの状態。

RDAREA Type

RDエリア種別。

Server Name

サーバ名。

Total RDAREA Segments

RDエリア内の全セグメント数。

Unused RDAREA Segments

RDエリア内の未使用セグメント数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Rdarea Space Status Chart（4.0）

全RDエリアの未使用セグメント率をグラフ表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Rdarea Space Daily（4.0）

指定したRDエリアの未使用セグメント率の履歴をリスト表示する。このレポートを表示するには，RDAREA Nameフィールドをクリックする。

Rdarea Space Daily Chart（4.0）

指定したRDエリアの未使用セグメント率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Free %フィールドをクリックする。

Rdarea Space Status Chart（4.0）

概要

Rdarea Space Status Chart（4.0）レポートは，HiRDBで使用している全RDエリアの未使用セグメント率についての情報をグラフ表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

PI RDArea Status（PI_RDST）

フィールド

フィールド名

説明

Free %

未使用セグメントの割合。Rdarea Space Daily Chart（4.0）を表示するには，このフィールドをクリックする。

RDAREA Name

RDエリア名。

Server Name

サーバ名。

Used %

使用中セグメントの割合。Rdarea Space Daily Chart（4.0）を表示するには，このフィールドをクリックする。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Rdarea Space Status（4.0）

全RDエリアの未使用セグメント率などをリスト表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Rdarea Space Daily Chart（4.0）

指定したRDエリアの未使用セグメント率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Free %またはUsed %フィールドをクリックする。

Rdarea Space Status Chart Worst 5（4.0）

概要

Rdarea Space Status Chart Worst 5（4.0）レポートは，HiRDBで使用している全RDエリアの未使用セグメント率についての情報を，未使用セグメント率の低い方から5件グラフ表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

PI RDArea Status（PI_RDST）

フィールド

フィールド名

説明

Free %

未使用セグメントの割合。Rdarea Space Daily Chart（4.0）を表示するには，このフィールドをクリックする。

RDAREA Name

RDエリア名。

Server Name

サーバ名。

Used %

使用中セグメントの割合。Rdarea Space Daily Chart（4.0）を表示するには，このフィールドをクリックする。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Rdarea Space Status Worst 5（4.0）

RDエリアの未使用セグメント率など，未使用セグメント率の低い方から5件リスト表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Rdarea Space Daily Chart（4.0）

指定したRDエリアの未使用セグメント率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Free %またはUsed %フィールドをクリックする。

Rdarea Space Status Worst 5（4.0）

概要

Rdarea Space Status Worst 5（4.0）レポートは，HiRDBで使用している全RDエリアの未使用セグメント率についての情報を，未使用セグメント率の低い方から5件リスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

PI RDArea Status（PI_RDST）

フィールド

フィールド名

説明

Free %

未使用セグメントの割合。Rdarea Space Daily Chart（4.0）を表示するには，このフィールドをクリックする。

RDAREA Name

RDエリア名。Rdarea Space Daily（4.0）を表示するには，このフィールドをクリックする。

RDAREA Status

RDエリアの状態。

RDAREA Type

RDエリア種別。

Server Name

サーバ名。

Total RDAREA Segments

RDエリア内の全セグメント数。

Unused RDAREA Segments

RDエリア内の未使用セグメント数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Rdarea Space Status Chart Worst 5（4.0）

全RDエリアの未使用セグメント率を未使用セグメント率の低い方から5件グラフ表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Rdarea Space Daily（4.0）

指定したRDエリアの未使用セグメント率の履歴をリスト表示する。このレポートを表示するには，RDAREA Nameフィールドをクリックする。

Rdarea Space Daily Chart（4.0）

指定したRDエリアの未使用セグメント率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Free %フィールドをクリックする。

Rdarea Space Trend（4.0）

概要

Rdarea Space Trend（4.0）レポートは，HiRDBで使用している全RDエリアの未使用セグメント率についての情報をリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

レコード

PI RDArea Status（PI_RDST）

フィールド

フィールド名

説明

Free %

未使用セグメントの割合。Rdarea Space Monthly Chart（4.0）を表示するには，このフィールドをクリックする。

RDAREA Name

RDエリア名。Rdarea Space Monthly（4.0）を表示するには，このフィールドをクリックする。

RDAREA Status

RDエリアの状態。

RDAREA Type

RDエリア種別。

Server Name

サーバ名。

Total RDAREA Segments

RDエリア内の全セグメント数。

Unused RDAREA Segments

RDエリア内の未使用セグメント数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Rdarea Space Trend Chart（4.0）

全RDエリアの未使用セグメント率をグラフ表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Rdarea Space Monthly（4.0）

指定したRDエリアの未使用セグメント率の履歴をリスト表示する。このレポートを表示するには，RDAREA Nameフィールドをクリックする。

Rdarea Space Monthly Chart（4.0）

指定したRDエリアの未使用セグメント率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Free %フィールドをクリックする。

Rdarea Space Trend Chart（4.0）

概要

Rdarea Space Trend Chart（4.0）レポートは，HiRDBで使用している全RDエリアの未使用セグメント率についての情報をグラフ表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

レコード

PI RDArea Status（PI_RDST）

フィールド

フィールド名

説明

Free %

未使用セグメントの割合。Rdarea Space Monthly Chart（4.0）を表示するには，このフィールドをクリックする。

RDAREA Name

RDエリア名。

Server Name

サーバ名。

Used %

使用中セグメントの割合。Rdarea Space Monthly Chart（4.0）を表示するには，このフィールドをクリックする。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Rdarea Space Trend （4.0）

全RDエリアの未使用セグメント率などをリスト表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Rdarea Space Monthly Chart（4.0）

指定したRDエリアの未使用セグメント率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Free %またはUsed %フィールドをクリックする。

Rdarea Space Trend Chart Worst 5（4.0）

概要

Rdarea Space Trend Chart Worst 5（4.0）レポートは，HiRDBで使用している全RDエリアの未使用セグメント率についての情報を，未使用セグメント率の低い方から5件グラフ表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

レコード

PI RDArea Status（PI_RDST）

フィールド

フィールド名

説明

Free %

未使用セグメントの割合。Rdarea Space Monthly Chart（4.0）を表示するには，このフィールドをクリックする。

RDAREA Name

RDエリア名。

Server Name

サーバ名。

Used %

使用中セグメントの割合。Rdarea Space Monthly Chart（4.0）を表示するには，このフィールドをクリックする。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Rdarea Space Trend Worst 5（4.0）

RDエリアの未使用セグメント率など，未使用セグメント率の低い方から5件リスト表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Rdarea Space Monthly Chart（4.0）

指定したRDエリアの未使用セグメント率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Free %またはUsed %フィールドをクリックする。

Rdarea Space Trend Worst 5（4.0）

概要

Rdarea Space Trend Worst 5（4.0）レポートは，HiRDBで使用している全RDエリアの未使用セグメント率についての情報を，未使用セグメント率の低い方から5件リスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

レコード

PI RDArea Status（PI_RDST）

フィールド

フィールド名

説明

Free %

未使用セグメントの割合。Rdarea Space Monthly Chart（4.0）を表示するには，このフィールドをクリックする。

RDAREA Name

RDエリア名。Rdarea Space Monthly（4.0）を表示するには，このフィールドをクリックする。

Server Name

サーバ名。

RDAREA Status

RDエリアの状態。

RDAREA Type

RDエリア種別。

Total RDAREA Segments

RDエリア内の全セグメント数。

Unused RDAREA Segments

RDエリア内の未使用セグメント数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Rdarea Space Trend Chart Worst 5（4.0）

全RDエリアの未使用セグメント率を未使用セグメント率の低い方から5件グラフ表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Rdarea Space Monthly（4.0）

指定したRDエリアの未使用セグメント率の履歴をリスト表示する。このレポートを表示するには，RDAREA Nameフィールドをクリックする。

Rdarea Space Monthly Chart（4.0）

指定したRDエリアの未使用セグメント率の履歴をグラフ表示する。このレポートを表示するには，Free %フィールドをクリックする。

Rdarea Status（4.0）

概要

Rdarea Status（4.0）レポートは，HiRDBで使用している全RDエリアのステータスを監視してステータス情報をリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Real-Time/Advanced/

レコード

PI RDArea Status（PI_RDST）

フィールド

フィールド名

説明

Buffer Name

グローバルバッファ名。

RDAREA Name

RDエリア名。

RDAREA Status

RDエリアの状態。

RDAREA Type

RDエリア種別。

Server Name

サーバ名。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Buffer Trend

全グローバルバッファのバッファヒット率についての情報をリスト表示する。

Buffer Trend 0506

全グローバルバッファのバッファヒット率についての情報をリスト表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Buffer Trend

指定したグローバルバッファのバッファヒット率の履歴をリスト表示する。

Rollback Chart（4.5）

概要

Rollback Chart（4.5）レポートは，サーバごとにロールバック数を折れ線グラフ表示およびリスト表示します。最近1か月間の1日ごとに集計された情報を表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

レコード

PI Statistical Information SYS（PI_SSYS）

フィールド

フィールド名

説明

Host

ホスト名。

Rollback

ロールバック数の平均値。

Server Name

サーバ名。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Rollback Daily Chart（4.5）

ロールバック数を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Rollback Daily Chart（4.5）

指定したロールバック数の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Rollback Daily Chart（4.5）

概要

Rollback Daily Chart（4.5）レポートは，サーバごとにロールバック数を折れ線グラフ表示およびリスト表示します。過去1日の1時間ごとに集計された情報を表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

PI Statistical Information SYS（PI_SSYS）

フィールド

フィールド名

説明

Host

ホスト名。

Rollback

ロールバック数の平均値。

Server Name

サーバ名。

Server Calls From Others（4.5）

概要

Server Calls From Others（4.5）レポートは，サーバごとにサーバプロセスコール数を折れ線グラフ表示およびリスト表示します。最近1か月間の1日ごとに集計された情報を表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

レコード

PI Statistical Information SYS（PI_SSYS）

フィールド

フィールド名

説明

Exec Time from Other Unit Freq

他ユニットのサーバからの1サービス当たりの実行回数の平均値。

Host

ホスト名。

Server Name

サーバ名。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Server Calls From Others Daily（4.5）

サーバプロセスコール数を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Calls On Unit（4.5）

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行回数の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Exec Time On Unit（4.5）

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Exec Time From Others（4.5）

他ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

System Summary SYS（4.5）

HiRDBのsys統計情報から得られるサーバごとのシステムの稼働についての統計情報をリスト表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Server Calls From Others Daily（4.5）

指定したサーバプロセスコール数の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Calls From Others Daily（4.5）

概要

Server Calls From Others Daily（4.5）レポートは，サーバごとにサーバプロセスコール数を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。過去1日の1時間ごとに集計された情報を表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

PI Statistical Information SYS（PI_SSYS）

フィールド

フィールド名

説明

Exec Time from Other Unit Freq

他ユニットのサーバからの1サービス当たりの実行回数の平均値。

Host

ホスト名。

Server Name

サーバ名。

Server Calls On Unit（4.5）

概要

Server Calls On Unit（4.5）レポートは，サーバごとに自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行回数の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示します。最近1か月間の1日ごとに集計された情報を表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

レコード

PI Statistical Information SYS（PI_SSYS）

フィールド

フィールド名

説明

Exec Time on Own Unit Freq

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行回数の平均値。

Host

ホスト名。

Server Name

サーバ名。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Server Calls From Others（4.5）

サーバプロセスコール数を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Calls On Unit Daily（4.5）

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行回数の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Exec Time From Others（4.5）

他ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Exec Time On Unit（4.5）

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

System Summary SYS（4.5）

HiRDBのsys統計情報から得られるサーバごとのシステムの稼働についての統計情報をリスト表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Server Calls On Unit Daily（4.5）

指定した自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行回数の平均値の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Calls On Unit Daily（4.5）

概要

Server Calls On Unit Daily（4.5）レポートは，サーバごとに自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行回数の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示します。過去1日の1時間ごとに集計された情報を表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

PI Statistical Information SYS（PI_SSYS）

フィールド

フィールド名

説明

Exec Time on Own Unit Freq

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行回数の平均値。

Host

ホスト名。

Server Name

サーバ名。

Server Exec Time From Others（4.5）

概要

Server Exec Time From Others（4.5）レポートは，サーバごとに他ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示します。最近1か月間の1日ごとに集計された情報を表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

レコード

PI Statistical Information SYS（PI_SSYS）

フィールド

フィールド名

説明

Exec Time from Other Unit Avg

他ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値。

Host

ホスト名。

Server Name

サーバ名。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Server Calls From Others（4.5）

サーバプロセスコール数を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Calls On Unit（4.5）

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行回数の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Exec Time From Others Daily（4.5）

他ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Exec Time On Unit（4.5）

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

System Summary SYS（4.5）

HiRDBのsys統計情報から得られるサーバごとのシステムの稼働についての統計情報をリスト表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Server Exec Time From Others Daily（4.5）

指定した他ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Exec Time From Others Daily（4.5）

概要

Server Exec Time From Others Daily（4.5）レポートは，サーバごとに他ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示します。過去1日の1時間ごとに集計された情報を表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

PI Statistical Information SYS（PI_SSYS）

フィールド

フィールド名

説明

Exec Time from Other Unit Avg

他ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値。

Host

ホスト名。

Server Name

サーバ名。

Server Exec Time On Unit（4.5）

概要

Server Exec Time On Unit（4.5）レポートは，サーバごとに自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示します。最近1か月間の1日ごとに集計された情報を表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

レコード

PI Statistical Information SYS（PI_SSYS）

フィールド

フィールド名

説明

Exec Time on Own Unit Avg

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値。

Host

ホスト名。

Server Name

サーバ名。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Server Calls From Others（4.5）

サーバプロセスコール数を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Calls On Unit（4.5）

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行回数の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Exec Time From Others（4.5）

他ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Exec Time On Unit Daily（4.5）

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

System Summary SYS（4.5）

HiRDBのsys統計情報から得られるサーバごとのシステムの稼働についての統計情報をリスト表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Server Exec Time On Unit Daily（4.5）

指定した自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Exec Time On Unit Daily（4.5）

概要

Server Exec Time On Unit Daily（4.5）レポートは，サーバごとに自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示します。過去1日の1時間ごとに集計された情報を表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

PI Statistical Information SYS（PI_SSYS）

フィールド

フィールド名

説明

Exec Time on Own Unit Avg

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値。

Host

ホスト名。

Server Name

サーバ名。

Server Process Count Chart（4.5）

概要

Server Process Count Chart（4.5）レポートは，サーバごとにサービス実行中のサーバプロセス数の最大値を折れ線グラフ表示およびリスト表示します。最近1か月間の1日ごとに集計された情報を表示します。

このレポートに表示される値はHiRDBシステム定義の次のオペランドに関するチューニングに使用します。具体的なチューニング方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の最大起動プロセス数のチューニングの説明を参照してください。

pd_max_users

pd_max_bes_process

pd_max_dic_process

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

レコード

PI Statistical Information SYS（PI_SSYS）

フィールド

フィールド名

説明

Host

ホスト名。

Process Service Count Max

サービス実行中のサーバプロセス数の最大値。

Server Name

サーバ名。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Server Process Count Daily Chart（4.5）

サービス実行中のサーバプロセス数の最大値を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Server Process Count Daily Chart（4.5）

指定したサービス実行中のサーバプロセス数の最大値の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Process Count Daily Chart（4.5）

概要

Server Process Count Daily Chart（4.5）レポートは，サーバごとにサービス実行中のサーバプロセス数の最大値を折れ線グラフ表示およびリスト表示します。過去1日の1時間ごとに集計された情報を表示します。

このレポートに表示される値はHiRDBシステム定義の次のオペランドに関するチューニングに使用します。具体的なチューニング方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の最大起動プロセス数のチューニングの説明を参照してください。

pd_max_users

pd_max_bes_process

pd_max_dic_process

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

PI Statistical Information SYS（PI_SSYS）

フィールド

フィールド名

説明

Host

ホスト名。

Process Service Count Max

サービス実行中のサーバプロセス数の最大値。

Server Name

サーバ名。

Server Status（4.0）

概要

Server Status（4.0）レポートは，HiRDBサーバとユニットの状態を監視してリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Real-Time/Advanced/

レコード

PD HiRDB Server Status（PD_SVST）

フィールド

フィールド名

説明

Host

ホスト名。

Server Name

サーバ名。

Start Time

各サーバ/ユニットの起動時間。

Status

サーバ/ユニット状態。

Unit ID

ユニット識別子。

System Daily Summary SYS（4.5）

概要

System Daily Summary SYS（4.5）レポートは，過去1日の1時間ごとのHiRDBのsys統計情報から得られるサーバごとのシステムの稼働についての統計情報をリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI Statistical Information SYS（PI_SSYS）

フィールド

フィールド名

説明

Commit（Total）

コミット数の合計。

Deadlock（Total）

デッドロック件数の合計値。

Dic Access Cache Hit（Total）

表アクセス権限情報用バッファヒット回数の合計値。※1

Dic Access Priv Check（Total）

表アクセス権限情報取得回数の合計値。

Dic CON/DBA Cache Hit（Total）

ユーザー権限情報用バッファヒット回数の合計値。※2

Dic CON/DBA Def Get Req

ユーザー権限情報取得要求回数の平均値。

Dic CON/DBA Def Get Req（Max）

ユーザー権限情報取得要求回数の最大値。

Dic CON/DBA Def Get Req（Total）

ユーザー権限情報取得要求数の合計値。

Dic Table Cache Hit（Total）

表定義情報用バッファヒット回数の合計値。※3

Dic TBL-DEF Get Req（Total）

表定義情報取得要求回数の合計値。

Dic View Def Cache Hit（Total）

ビュー解析情報用バッファヒット回数の合計値。※4

Dic View Def Get Req（Total）

ビュー解析情報取得要求回数の合計値。

Exec Time on Own Unit Avg

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値。

Exec Time on Own Unit Freq

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行回数の平均値。

Exec Time on Own Unit Freq（Max）

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行回数の最大値。

Exec Time on Own Unit Freq（Min）

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行回数の最小値。

Host

ホスト名。

Lock Queue Len Max

排他待ちになったユーザー数の最大値。

Lock Wait Time Freq（Total）

排他取得待ち発生件数の合計値。

Lock Wait Time Max

排他待ち時間の最大値。

Lock Wait Time Sum（Total）

排他待ち時間の合計値。※5

Log Buffer Full（Total）

ログバッファ満杯回数の合計値。

Log File Swap Time Freq（Total）

ログファイルスワップ回数の合計値。

Log Output Block Len Freq（Total）

ログブロック出力回数の合計値。

Log Read Error（Total）

ログ読み出しエラー回数の合計値。

Log Wait Thread（Total）

カレントバッファなしによるログ出力待ち回数（合計）。

Log Write Error（Total）

ログ書き込みエラー回数の合計値。

PLG-RTN Cache Hit（Total）

プラグイン提供関数のルーチン定義情報用バッファヒット回数の合計値。※6

PLG-RTN Get Req（Total）

プラグイン提供関数のルーチン定義取得要求回数の合計値。

Process Request Over（Total）

最大起動プロセス数を超えたサービス要求数。

Process Service Count Max

サービス実行中のサーバプロセス数の最大値。

Registry Cache Hit（Total）

レジストリ情報用バッファヒット回数の合計値。※7

Registry Get Req（Total）

レジストリ情報取得要求回数の合計値。

Rollback（Total）

ロールバック数の合計。

RTN-DEF Cache Hit（Total）

ルーチン定義情報用バッファヒット回数の合計値。※8

RTN-DEF Get Req（Total）

ルーチン定義情報取得要求回数の合計値。

Server Name

サーバ名。

SQLOBJ Cache Hit（Total）

SQLオブジェクト用バッファヒット回数。※9

SQLOBJ Get Req（Total）

SQLオブジェクト取得要求回数（SQLオブジェクトバッファアクセス回数）の合計。

Sync Get Interval Time Freq（Total）

シンクポイントダンプの取得件数の合計値。

Sync Get Interval Time Min

シンクポイントダンプ取得間隔時間の最小値。

Sync Get Interval Time Sum（Total）

シンクポイントダンプ取得間隔時間の合計値。※10

Sync Get Time Freq（Total）

シンクポイントダンプの取得件数の合計値。

Sync Get Time Sum（Total）

シンクポイントダンプ取得時間の合計値。※11

TYPE-DEF Cache Hit（Total）

ユーザー定義型情報用バッファヒット回数の合計値。※12

TYPE-DEF Get Req（Total）

型定義情報取得要求回数の合計値。

注※1

Dic Access Priv Check（Total）で割って100を掛けると表アクセス権限情報バッファヒット率（%）が算出されます。

注※2

Dic CON/DBA Def Get Req（Total）で割って100を掛けるとユーザー権限情報バッファヒット率（%）が算出されます。

注※3

Dic TBL-DEF Get Req（Total）で割って100を掛けると表定義情報バッファヒット率（%）が算出されます。

注※4

Dic View Def Get Req（Total）で割って100を掛けるとビュー解析情報バッファヒット率（%）が算出されます。

注※5

Lock Wait Time Freq（Total）の値で割ると平均待ち時間（msec）が算出されます。

注※6

PLG-RTN Get Req（Total）で割って100を掛けるとプラグイン提供関数のルーチン定義情報バッファヒット率（%）が算出されます。

注※7

Registry Get Req（Total）で割って100を掛けるとレジストリ情報バッファヒット率（%）が算出されます。

注※8

RTN-DEF Get Req（Total）で割って100を掛けるとルーチン定義情報バッファヒット率（%）が算出されます。

注※9

SQLOBJ Get Req（Total）で割って100を掛けるとSQLオブジェクト用バッファヒット率（%）が算出されます。

注※10

Sync Get Interval Time Freq（Total）で割るとシンクポイント平均間隔時間（msec）が算出されます。

注※11

Sync Get Time Freq（Total）で割るとシンクポイント平均取得時間（msec）が算出されます。

注※12

TYPE-DEF Get Req（Total）で割って100を掛けると型定義情報バッファヒット率（%）が算出されます。

System Monthly Summary SYS（4.5）

概要

System Monthly Summary SYS（4.5）レポートは，最近1か月間の1日ごとのHiRDBのsys統計情報から得られるサーバごとのシステムの稼働についての統計情報をリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/

レコード

PI Statistical Information SYS（PI_SSYS）

フィールド

フィールド名

説明

Commit（Total）

コミット数の合計。

Deadlock（Total）

デッドロック件数の合計値。

Dic Access Cache Hit（Total）

表アクセス権限情報用バッファヒット回数の合計値。※1

Dic Access Priv Check（Total）

表アクセス権限情報取得回数の合計値。

Dic CON/DBA Cache Hit（Total）

ユーザー権限情報用バッファヒット回数の合計値。※2

Dic CON/DBA Def Get Req

ユーザー権限情報取得要求回数の平均値。

Dic CON/DBA Def Get Req（Max）

ユーザー権限情報取得要求回数の最大値。

Dic CON/DBA Def Get Req（Total）

ユーザー権限情報取得要求数の合計値。

Dic Table Cache Hit（Total）

表定義情報用バッファヒット回数の合計値。※3

Dic TBL-DEF Get Req（Total）

表定義情報取得要求回数の合計値。

Dic View Def Cache Hit（Total）

ビュー解析情報用バッファヒット回数の合計値。※4

Dic View Def Get Req（Total）

ビュー解析情報取得要求回数の合計値。

Exec Time on Own Unit Avg

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値。

Exec Time on Own Unit Freq

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行回数の平均値。

Exec Time on Own Unit Freq（Max）

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行回数の最大値。

Exec Time on Own Unit Freq（Min）

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行回数の最小値。

Host

ホスト名。

Lock Queue Len Max

排他待ちになったユーザー数の最大値。

Lock Wait Time Freq（Total）

排他取得待ち発生件数の合計値。

Lock Wait Time Max

排他待ち時間の最大値。

Lock Wait Time Sum（Total）

排他待ち時間の合計値。※5

Log Buffer Full（Total）

ログバッファ満杯回数の合計値。

Log File Swap Time Freq（Total）

ログファイルスワップ回数の合計値。

Log Output Block Len Freq（Total）

ログブロック出力回数の合計値。

Log Read Error（Total）

ログ読み出しエラー回数の合計値。

Log Wait Thread（Total）

カレントバッファなしによるログ出力待ち回数（合計）。

Log Write Error（Total）

ログ書き込みエラー回数の合計値。

PLG-RTN Cache Hit（Total）

プラグイン提供関数のルーチン定義情報用バッファヒット回数の合計値。※6

PLG-RTN Get Req（Total）

プラグイン提供関数のルーチン定義取得要求回数の合計値。

Process Request Over（Total）

最大起動プロセス数を超えたサービス要求数。

Process Service Count Max

サービス実行中のサーバプロセス数の最大値。

Registry Cache Hit（Total）

レジストリ情報用バッファヒット回数の合計値。※7

Registry Get Req（Total）

レジストリ情報取得要求回数の合計値。

Rollback（Total）

ロールバック数の合計。

RTN-DEF Cache Hit（Total）

ルーチン定義情報用バッファヒット回数の合計値。※8

RTN-DEF Get Req（Total）

ルーチン定義情報取得要求回数の合計値。

Server Name

サーバ名。

SQLOBJ Cache Hit（Total）

SQLオブジェクト用バッファヒット回数。※9

SQLOBJ Get Req（Total）

SQLオブジェクト取得要求回数（SQLオブジェクトバッファアクセス回数）の合計。

Sync Get Interval Time Freq（Total）

シンクポイントダンプの取得件数の合計値。

Sync Get Interval Time Min

シンクポイントダンプ取得間隔時間の最小値。

Sync Get Interval Time Sum（Total）

シンクポイントダンプ取得間隔時間の合計値。※10

Sync Get Time Freq（Total）

シンクポイントダンプの取得件数の合計値。

Sync Get Time Sum（Total）

シンクポイントダンプ取得時間の合計値。※11

TYPE-DEF Cache Hit（Total）

ユーザー定義型情報用バッファヒット回数の合計値。※12

TYPE-DEF Get Req（Total）

型定義情報取得要求回数の合計値。

注※1

Dic Access Priv Check（Total）で割って100を掛けると表アクセス権限情報バッファヒット率（%）が算出されます。

注※2

Dic CON/DBA Def Get Req（Total）で割って100を掛けるとユーザー権限情報バッファヒット率（%）が算出されます。

注※3

Dic TBL-DEF Get Req（Total）で割って100を掛けると表定義情報バッファヒット率（%）が算出されます。

注※4

Dic View Def Get Req（Total）で割って100を掛けるとビュー解析情報バッファヒット率（%）が算出されます。

注※5

Lock Wait Time Freq（Total）の値で割ると平均待ち時間（msec）が算出されます。

注※6

PLG-RTN Get Req（Total）で割って100を掛けるとプラグイン提供関数のルーチン定義情報バッファヒット率（%）が算出されます。

注※7

Registry Get Req（Total）で割って100を掛けるとレジストリ情報バッファヒット率（%）が算出されます。

注※8

RTN-DEF Get Req（Total）で割って100を掛けるとルーチン定義情報バッファヒット率（%）が算出されます。

注※9

SQLOBJ Get Req（Total）で割って100を掛けるとSQLオブジェクト用バッファヒット率（%）が算出されます。

注※10

Sync Get Interval Time Freq（Total）で割るとシンクポイント平均間隔時間（msec）が算出されます。

注※11

Sync Get Time Freq（Total）で割るとシンクポイント平均取得時間（msec）が算出されます。

注※12

TYPE-DEF Get Req（Total）で割って100を掛けると型定義情報バッファヒット率（%）が算出されます。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Commit Chart（4.5）

コミット数の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Connect Requests Chart（4.5）

HiRDBコネクト要求回数を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Process Request Over Chart（4.5）

最大起動プロセス数を超えたサービス要求数を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Rollback Chart（4.5）

ロールバック数を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Process Count Chart（4.5）

サービス実行中のサーバプロセス数の最大値を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Calls From Others（4.5）

サーバプロセスコール数を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Calls On Unit（4.5）

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行回数の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Exec Time From Others（4.5）

他ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Exec Time On Unit（4.5）

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

System Daily Summary SYS（4.5）

HiRDBのsys統計情報から得られるサーバごとのシステムの稼働についての統計情報をリスト表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Commit Chart（4.5）

指定したコミット数の平均値の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Connect Requests Chart（4.5）

指定したHiRDBコネクト要求回数の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Process Request Over Chart（4.5）

指定した最大起動プロセス数を超えたサービス要求数の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Rollback Chart（4.5）

指定したロールバック数の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Calls From Others（4.5）

指定したサーバプロセスコール数の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Calls On Unit（4.5）

指定した自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行回数の平均値の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Exec Time From Others（4.5）

指定した他ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Exec Time On Unit（4.5）

指定した自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Process Count Chart（4.5）

指定したサービス実行中のサーバプロセス数の最大値の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

System Daily Summary SYS（4.5）

指定したHiRDBのsys統計情報から得られるサーバごとのシステムの稼働についての統計情報の履歴をリスト表示する。

System Summary SYS（4.5）

概要

System Summary SYS（4.5）レポートは，HiRDBのsys統計情報から得られるサーバごとのシステムの稼働についての統計情報をリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

レコード

PI Statistical Information SYS（PI_SSYS）

フィールド

フィールド名

説明

Commit（Total）

コミット数の合計。

Deadlock（Total）

デッドロック件数の合計値。

Dic Access Cache Hit（Total）

表アクセス権限情報用バッファヒット回数の合計値。※1

Dic Access Priv Check（Total）

表アクセス権限情報取得回数の合計値。

Dic CON/DBA Cache Hit（Total）

ユーザー権限情報用バッファヒット回数の合計値。※2

Dic CON/DBA Def Get Req

ユーザー権限情報取得要求回数の平均値。

Dic CON/DBA Def Get Req（Max）

ユーザー権限情報取得要求回数の最大値。

Dic CON/DBA Def Get Req（Total）

ユーザー権限情報取得要求数の合計値。

Dic Table Cache Hit（Total）

表定義情報用バッファヒット回数の合計値。※3

Dic TBL-DEF Get Req（Total）

表定義情報取得要求回数の合計値。

Dic View Def Cache Hit（Total）

ビュー解析情報用バッファヒット回数の合計値。※4

Dic View Def Get Req（Total）

ビュー解析情報取得要求回数の合計値。

Exec Time on Own Unit Avg

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値。

Exec Time on Own Unit Freq

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行回数の平均値。

Exec Time on Own Unit Freq（Max）

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行回数の最大値。

Exec Time on Own Unit Freq（Min）

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行回数の最小値。

Host

ホスト名。

Lock Queue Len Max

排他待ちになったユーザー数の最大値。

Lock Wait Time Freq（Total）

排他取得待ち発生件数の合計値。

Lock Wait Time Max

排他待ち時間の最大値。

Lock Wait Time Sum（Total）

排他待ち時間の合計値。※5

Log Buffer Full（Total）

ログバッファ満杯回数の合計値。

Log File Swap Time Freq（Total）

ログファイルスワップ回数の合計値。

Log Output Block Len Freq（Total）

ログブロック出力回数の合計値。

Log Read Error（Total）

ログ読み出しエラー回数の合計値。

Log Wait Thread（Total）

カレントバッファなしによるログ出力待ち回数（合計）。

Log Write Error（Total）

ログ書き込みエラー回数の合計値。

PLG-RTN Cache Hit（Total）

プラグイン提供関数のルーチン定義情報用バッファヒット回数の合計値。※6

PLG-RTN Get Req（Total）

プラグイン提供関数のルーチン定義取得要求回数の合計値。

Process Request Over（Total）

最大起動プロセス数を超えたサービス要求数。

Process Service Count Max

サービス実行中のサーバプロセス数の最大値。

Registry Cache Hit（Total）

レジストリ情報用バッファヒット回数の合計値。※7

Registry Get Req（Total）

レジストリ情報取得要求回数の合計値。

Rollback（Total）

ロールバック数の合計。

RTN-DEF Cache Hit（Total）

ルーチン定義情報用バッファヒット回数の合計値。※8

RTN-DEF Get Req（Total）

ルーチン定義情報取得要求回数の合計値。

Server Name

サーバ名。

SQLOBJ Cache Hit（Total）

SQLオブジェクト用バッファヒット回数。※9

SQLOBJ Get Req（Total）

SQLオブジェクト取得要求回数（SQLオブジェクトバッファアクセス回数）の合計。

Sync Get Interval Time Freq（Total）

シンクポイントダンプの取得件数の合計値。

Sync Get Interval Time Min

シンクポイントダンプ取得間隔時間の最小値。

Sync Get Interval Time Sum（Total）

シンクポイントダンプ取得間隔時間の合計値。※10

Sync Get Time Freq（Total）

シンクポイントダンプの取得件数の合計値。

Sync Get Time Sum（Total）

シンクポイントダンプ取得時間の合計値。※11

TYPE-DEF Cache Hit（Total）

ユーザー定義型情報用バッファヒット回数の合計値。※12

TYPE-DEF Get Req（Total）

型定義情報取得要求回数の合計値。

注※1

Dic Access Priv Check（Total）で割って100を掛けると表アクセス権限情報バッファヒット率（%）が算出されます。

注※2

Dic CON/DBA Def Get Req（Total）で割って100を掛けるとユーザー権限情報バッファヒット率（%）が算出されます。

注※3

Dic TBL-DEF Get Req（Total）で割って100を掛けると表定義情報バッファヒット率（%）が算出されます。

注※4

Dic View Def Get Req（Total）で割って100を掛けるとビュー解析情報バッファヒット率（%）が算出されます。

注※5

Lock Wait Time Freq（Total）の値で割ると平均待ち時間（msec）が算出されます。

注※6

PLG-RTN Get Req（Total）で割って100を掛けるとプラグイン提供関数のルーチン定義情報バッファヒット率（%）が算出されます。

注※7

Registry Get Req（Total）で割って100を掛けるとレジストリ情報バッファヒット率（%）が算出されます。

注※8

RTN-DEF Get Req（Total）で割って100を掛けるとルーチン定義情報バッファヒット率（%）が算出されます。

注※9

SQLOBJ Get Req（Total）で割って100を掛けるとSQLオブジェクト用バッファヒット率（%）が算出されます。

注※10

Sync Get Interval Time Freq（Total）で割るとシンクポイント平均間隔時間（msec）が算出されます。

注※11

Sync Get Time Freq（Total）で割るとシンクポイント平均取得時間（msec）が算出されます。

注※12

TYPE-DEF Get Req（Total）で割って100を掛けると型定義情報バッファヒット率（%）が算出されます。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Commit Chart（4.5）

コミット数の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Connect Requests Chart（4.5）

HiRDBコネクト要求回数を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Process Request Over Chart（4.5）

最大起動プロセス数を超えたサービス要求数を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Rollback Chart（4.5）

ロールバック数を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Process Count Chart（4.5）

サービス実行中のサーバプロセス数の最大値を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Calls From Others（4.5）

サーバプロセスコール数を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Calls On Unit（4.5）

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行回数の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Exec Time From Others（4.5）

他ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Exec Time On Unit（4.5）

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

System Monthly Summary SYS（4.5）

HiRDBのsys統計情報から得られるサーバごとのシステムの稼働についての統計情報をリスト表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Commit Chart（4.5）

指定したコミット数の平均値の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Connect Requests Chart（4.5）

指定したHiRDBコネクト要求回数の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Process Request Over Chart（4.5）

指定した最大起動プロセス数を超えたサービス要求数の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Rollback Chart（4.5）

指定したロールバック数の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Calls From Others（4.5）

指定したサーバプロセスコール数の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Calls On Unit（4.5）

指定した自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行回数の平均値の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Exec Time From Others（4.5）

指定した他ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Exec Time On Unit（4.5）

指定した自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Server Process Count Chart（4.5）

指定したサービス実行中のサーバプロセス数の最大値の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Work File Chart（4.5）

概要

Work File Chart（4.5）レポートは，最近1か月間の1日ごとの作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域についての情報を折れ線グラフ表示およびリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/

レコード

PI File System Area Status（PI_FSST）

フィールド

フィールド名

説明

Available File Size

HiRDBファイルシステム領域で一つのファイルとして確保できる容量の最大値。

HiRDB File System Area Name

HiRDBファイルシステム領域名（絶対パス表示）。

Peak Capacity

HiRDBファイルシステム領域中に割り当てられた領域の最大値を0にリセットした時点から現在までの期間のユーザー最大使用量。

Peak Usage %

HiRDBファイルシステム領域で一つのファイルとして確保できる容量の最大値に対する現時点でのユーザー最大使用量の使用率。このフィールド値を折れ線グラフの縦軸とする。

Server Name

サーバ名。

User Area Capacity

ユーザー領域のHiRDBファイルシステム領域の容量。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Work File Daily Chart（4.5）

作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域についての情報を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Work File Daily Chart（4.5）

指定した作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域についての情報の履歴を折れ線グラフ表示およびリスト表示する。

Work File Daily Chart（4.5）

概要

Work File Daily Chart（4.5）レポートは，過去1日の1時間ごとの作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域についての情報を折れ線グラフ表示およびリスト表示します。

格納先

Reports/HiRDB/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

PI File System Area Status（PI_FSST）

フィールド

フィールド名

説明

Available File Size

HiRDBファイルシステム領域で一つのファイルとして確保できる容量の最大値。

HiRDB File System Area Name

HiRDBファイルシステム領域名（絶対パス表示）。

Peak Capacity

HiRDBファイルシステム領域中に割り当てられた領域の最大値を0にリセットした時点から現在までの期間のユーザー最大使用量。

Peak Usage %

HiRDBファイルシステム領域で一つのファイルとして確保できる容量の最大値に対する現時点でのユーザー最大使用量の使用率。このフィールド値を折れ線グラフの縦軸とする。

Server Name

サーバ名。

User Area Capacity

ユーザー領域のHiRDBファイルシステム領域の容量。

6　レコード

この章では，PFM - Agent for HiRDBのレコードについて説明します。各レコードのパフォーマンスデータの収集方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のPerformance Managementの機能について説明している章，またはマニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

データモデルについて

各PFM - Agentが持つレコードおよびフィールドの総称を「データモデル」と呼びます。各PFM - Agentと，そのPFM - Agentが持つデータモデルには，それぞれ固有のバージョン番号が与えられています。11-00版PFM - Agent for HiRDBのデータモデルのバージョンは5.0です。

各PFM - Agentのデータモデルのバージョンは，PFM - Web Consoleの［エージェント階層］タブでエージェントアイコンをクリックし，［プロパティの表示］メソッドをクリックして表示される［プロパティ］画面で確認してください。

データモデルについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。

レコードの記載形式

この章では，PFM - Agent for HiRDBのレコードをアルファベット順に記載しています。各レコードの説明は，次の項目から構成されています。

機能

各レコードに格納されるパフォーマンスデータの概要および注意事項について説明します。

デフォルト値および変更できる値

各レコードに設定されているパフォーマンスデータの収集条件のデフォルト値およびユーザーが変更できる値を表で示します。「デフォルト値および変更できる値」に記載している項目とその意味を次の表に示します。この表で示す各項目については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

表6‒1　デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

パフォーマンスデータの収集間隔（秒単位）。

○：変更できる

×：変更できない

Collection Offset※1

パフォーマンスデータの収集を開始するオフセット値（秒単位）。オフセット値については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。

また，パフォーマンスデータの収集開始時刻については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照のこと。

Log

収集したパフォーマンスデータをStoreデータベースに記録するかどうか。

Yes：記録する。ただし，「Collection Interval=0」の場合，記録しない。

No：記録しない。

LOGIF

収集したパフォーマンスデータをStoreデータベースに記録するかどうかの条件。

Over 10 Sec Collection Time※2

システム構成によって，レコードの収集に10秒以上掛かることがあるかどうか。

Yes：10秒以上掛かることがある。

No：10秒掛からない。

注※1

指定できる値は，0〜32,767秒（Collection Intervalで指定した値の範囲内）です。これは，複数のデータを収集する場合に，1回にデータの収集処理が実行されると負荷が集中するので，収集処理の負荷を分散するために使用します。なお，データ収集の記録時間は，Collection Offsetの値に関係なく，Collection Intervalと同様の時間となります。

Collection Offsetの値を変更する場合は，収集処理の負荷を考慮した上で値を指定してください。

注※2

履歴収集優先機能が有効の場合に表示されます。

ODBCキーフィールド

PFM - ManagerまたはPFM - Baseで，Storeデータベースに格納されているレコードのデータを利用する場合に必要な主キーを示します。ODBCキーフィールドには，各レコード共通のものと各レコード固有のものとがあります。ここで示すのは，各レコード固有のODBCキーフィールドです。複数インスタンスレコードだけが，固有のODBCキーフィールドを持っています。各レコード共通のODBCキーフィールドについては，「表6-2　各レコード共通のODBCキーフィールド一覧」を参照してください。

ライフタイム

各レコードに収集されるパフォーマンスデータの一貫性が保証される期間を示します。ライフタイムについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。

レコードサイズ

1回の収集で各レコードに格納されるパフォーマンスデータの容量を示します。

フィールド

各レコードのフィールドについて表で説明します。表の各項目について次に説明します。

PFM - View名（PFM - Manager名）

PFM - View名

PFM - Web Consoleで表示されるフィールド名を示します。

PFM - Manager名

PFM - Managerで，SQLを使用してStoreデータベースに格納されているフィールドのデータを利用する場合，SQL文で記述するフィールド名を示します。

SQL文では，先頭に各レコードのレコードIDを付けた形式で記述します。例えば，HiRDB Server Status（PD_SVST）レコードのHost（HOST）フィールドの場合，「PD_SVST_HOST」と記述します。

説明

各フィールドに格納されるパフォーマンスデータについて説明します。

各フィールドのパフォーマンスデータの求め方には，次の種類があります。

今回収集したデータと前回のインターバルで収集したデータによって求められた平均や割合を求めるもの。

今回収集したデータだけで求められるもの。

ほかのフィールドのデータから求めるもの（各レコードのフィールドの表にある「データソース」参照）。

特に断り書きがない場合，データの収集間隔によって求められる値となります。

履歴レポートで，PIレコードタイプのレコードを，レポート間隔に「分」以外を設定して要約した場合に表示される値には，次の種類があります。

要約した間隔の平均値を表示するもの。

最後に収集した値を表示するもの。

合計値を表示するもの。

最小値を表示するもの。

最大値を表示するもの。

特に断り書きがないフィールドの値は，要約した間隔の平均値が表示されます。

要約

Agent Storeがデータを要約するときの方法（要約ルール）を示します。要約ルールについては，「要約ルール」を参照してください。

形式

char型やfloat型など，各フィールドの値のデータ型を示します。データ型については，「表6-5　データ型一覧」を参照してください。

デルタ

累積値として収集するデータに対し，変化量でデータを表すことを「デルタ」と呼びます。デルタについては，「フィールドの値」を参照してください。

データソース

該当するフィールドの値の計算方法または取得先を示します。フィールドの値については，「フィールドの値」を参照してください。

ODBCキーフィールド一覧

ODBCキーフィールドには，各レコード共通のものと各レコード固有のものとがあります。ここで示すのは，各レコード共通のODBCキーフィールドです。PFM - ManagerでStoreデータベースに格納されているレコードのデータを利用する場合，ODBCキーフィールドが必要です。

各レコード共通のODBCキーフィールド一覧を次の表に示します。各レコード固有のODBCキーフィールドについては，各レコードの説明を参照してください。

表6‒2　各レコード共通のODBCキーフィールド一覧

ODBCキーフィールド

ODBCフォーマット

データ

説明

レコードID_DATE

SQL_INTEGER

内部

レコードが生成された日付を表すレコードのキー。

レコードID_DATETIME

SQL_INTEGER

内部

レコードID_DATEフィールドとレコードID_TIMEフィールドの組み合わせ。

レコードID_DEVICEID

SQL_VARCHAR

内部

インスタンス名[ホスト名]。

レコードID_DRAWER_TYPE

SQL_VARCHAR

内部

区分。有効な値を次に示す。

m：分

H：時

D：日

W：週

M：月

Y：年

レコードID_PROD_INST

SQL_VARCHAR

内部

PFM - Agentのインスタンス名。

レコードID_PRODID

SQL_VARCHAR

内部

PFM - AgentのプロダクトID。

レコードID_RECORD_TYPE

SQL_VARCHAR

内部

レコードタイプを表す識別子（4バイト）。

レコードID_TIME

SQL_INTEGER

内部

レコードが生成された時刻（グリニッジ標準時）。

要約ルール

要約レコードは，収集したデータを一定の時間単位（分・時・日・週・月・年）ごとに要約してStoreデータベースに格納します。要約は，フィールドごとに定められた演算の定義に基づいて行われます。この演算の定義を「要約ルール」と呼びます。

要約によってStoreデータベースに追加されるフィールドを「追加フィールド」と呼びます。追加フィールドの有無や種類は要約ルールごとに異なります。追加フィールドの一部は，PFM - Web Consoleでレコードのフィールドとして表示されます。PFM - Web Consoleに表示される追加フィールドは，履歴レポートに表示するフィールドとして使用できます。

なお，要約によって追加される「追加フィールド」と区別するために，ここでは，この章の各レコードの説明に記載されているフィールドを「固有フィールド」と呼びます。

追加フィールドのフィールド名は次のようになります。

Storeデータベースに格納される追加フィールド名

固有フィールドのPFM - Manager名にサフィックスが付加されたフィールド名になります。

PFM - Web Consoleで表示される追加フィールド名

固有フィールドのPFM - View名にサフィックスが付加されたフィールド名になります。

PFM - Manager名に付加されるサフィックスと，それに対応するPFM - View名に付加されるサフィックス，およびフィールドに格納されるデータを次の表に示します。

表6‒3　追加フィールドのサフィックス一覧

PFM - Manager名に付加されるサフィックス

PFM - View名に付加されるサフィックス

格納データ

_TOTAL

(Total)

要約期間内のレコードのフィールドの値の総和

_TOTAL_SEC

(Total)

要約期間内のレコードのフィールドの値の総和（utime型の場合）

_COUNT

−

要約期間内の収集レコード数

_HI

(Max)

要約期間内のレコードのフィールド値の最大値

_LO

(Min)

要約期間内のレコードのフィールド値の最小値

（凡例）

−：追加フィールドがないことを示します。

要約ルールの一覧を次の表に示します。

表6‒4　要約ルール一覧

要約

ルール名

要約ルール

COPY

要約期間内の最新のレコードのフィールド値がそのまま格納される。

AVG

要約期間内のフィールド値の平均値が格納される。

次に計算式を示す。

(フィールド値の総和)/(収集レコード数)

追加フィールド（Storeデータベース）

_TOTAL

_TOTAL_SEC（utime型の場合）

_COUNT

追加フィールド（PFM - Web Console）※1※2

(Total)

HILO

要約期間内のデータの最大値，最小値，および平均値が格納される。

固有フィールドには平均値が格納される。

次に計算式を示す。

(フィールド値の総和)/(収集レコード数)

追加フィールド（Storeデータベース）

_HI

_LO

_TOTAL

_TOTAL_SEC（utime型の場合）

_COUNT

追加フィールド（PFM - Web Console）※1※2

(Max)

(Min)

(Total)

HI

要約期間内のフィールド値の最大値が格納される。

LO

要約期間内のフィールド値の最小値が格納される。

−

要約されないことを示す。

注※1

Manager名に「_AVG」が含まれるutime型のフィールドは，PFM - Web Consoleに追加される「(Total)」フィールドを履歴レポートで利用できません。

注※2

Manager名に次の文字列が含まれるフィールドは，PFM - Web Consoleに追加される（Total）フィールドを履歴レポートで利用できません。

「_PER_」，「PCT 」，「PERCENT 」，「_AVG 」，「_RATE_TOTAL 」

データ型一覧

各フィールドの値のデータ型と，対応するCおよびC++のデータ型の一覧を次の表に示します。この表で示す「データ型」の「フィールド」の値は，各レコードのフィールドの表にある「形式」の列に示されています。

表6‒5　データ型一覧

データ型

バイト

説明

フィールド

CおよびC++

char(n)

char( )

( )内の数

nバイトの長さを持つ文字データ。

double

double

8

数値（1.7E±308（15桁））。

float

float

4

数値（3.4E±38（7桁））。

long

long

4

数値（−2,147,483,648〜2,147,483,647）。

short

short

2

数値（−32,768〜32,767）。

string(n)

char[ ]

( )内の数

nバイトの長さを持つ文字列（7ビットアスキー以外は格納できない）。最後の文字は，「null」。

time_t

unsigned long

4

数値（0〜4,294,967,295）。

timeval

構造体

8

数値（最初の4バイトは秒，次の4バイトはマイクロ秒を表す）。

ulong

unsigned long

4

数値（0〜4,294,967,295）。

ushort

unsigned short

2

数値（0〜65,535）。

utime

構造体

8

数値（最初の4バイトは秒，次の4バイトはマイクロ秒を表す）。

word

unsigned short

2

数値（0〜65,535）。

（該当なし）

unsigned char

1

数値（0〜255）。

注

現在のデータモデルでは，これらのデータ型の範囲を超える値の監視はできません。もし，データソースが範囲を超える値だった場合，そのフィールドの値は不定となります。また，そのフィールドの値をデータソースとして使用しているフィールドの値も不定となります。

フィールドの値

ここでは，各フィールドに格納される値について説明します。

データソース

各フィールドには，Performance Managementや監視対象プログラムから取得した値や，これらの値をある計算式に基づいて計算した値が格納されます。各フィールドの値の取得先または計算方法は，フィールドの表の「データソース」列で示します。

PFM - Agent for HiRDBの「データソース」列の文字列は，HiRDBから取得したパフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定している場合，そのフィールドに設定される値の計算方法を示します。

「Agent Collector」と書かれている場合

そのフィールドに格納される値の取得先は，Agent Collectorサービスです。

「−」と書かれている場合

パフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを示します。

デルタ

変化量でデータを表すことを「デルタ」と呼びます。例えば，1回目に収集されたパフォーマンスデータが「3」，2回目に収集されたパフォーマンスデータが「4」とすると，変化量として「1」が格納されます。各フィールドの値がデルタかどうかは，フィールドの表の「デルタ」列で示します。

PFM - Agent for HiRDBで収集されるパフォーマンスデータは，次の表のように異なります。

表6‒6　PFM - Agent for HiRDBで収集されるパフォーマンスデータ

レコードタイプ

デルタ

データ種別

［デルタ値で表示］のチェック※

レコードの値

PIレコードタイプ

Yes

リアルタイムデータ

あり

変化量が表示される。

なし

収集時点の値が表示される。

・履歴データ

・アラームの監視データ

−

変化量が表示される。

No

リアルタイムデータ

あり

収集時点の値が表示される。

なし

収集時点の値が表示される。

・履歴データ

・アラームの監視データ

−

収集時点の値が表示される。

PDレコードタイプ

Yes

リアルタイムデータ

あり

変化量が表示される。

なし

収集時点の値が表示される。

・履歴データ

・アラームの監視データ

−

収集時点の値が表示される。

No

リアルタイムデータ

あり

収集時点の値が表示される。

なし

収集時点の値が表示される。

・履歴データ

・アラームの監視データ

−

収集時点の値が表示される。

（凡例）

−：該当しない

注※

次に示すPFM - Web Consoleの画面の項目でチェックされていることを示します。

レポートウィザードの［編集 > 表示設定（リアルタイムレポート）］画面の［デルタ値で表示］

レポートウィンドウの［Properties］タブの［表示設定（リアルタイムレポート）］の［デルタ値で表示］

パフォーマンスデータが収集される際の注意事項を次に示します。

PIレコードタイプのレコードが保存されるためには，2回以上パフォーマンスデータが収集されている必要があります。

PIレコードタイプのレコードには，PFM - Web Consoleで設定した収集間隔ごとにパフォーマンスデータが収集されます。しかし，パフォーマンスデータのStoreデータベースへの格納は，PFM - Web Consoleでパフォーマンスデータの収集の設定をした時点では実行されません。

PIレコードタイプの履歴データには，前回の収集データとの差分を必要とするデータ（デルタ値など）が含まれているため，2回分のデータが必要になります。このため，履歴データがStoreデータベースに格納されるまでには，設定した時間の最大2倍の時間が掛かります。

例えば，PFM - Web Consoleでパフォーマンスデータの収集間隔を，18:32に300秒（5分）で設定した場合，最初のデータ収集は18:35に開始されます。次のデータ収集は18:40に開始されます。その後，18:35と18:40に収集されたデータを基に履歴のデータが作成され，8分後に履歴データとしてStoreデータベースに格納されます。

リアルタイムレポートには，最初にデータが収集されたときから値が表示されます。ただし，前回のデータを必要とするレポートの場合，初回の値は「0」で表示されます。2回目以降のデータ収集は，レポートによって動作が異なります。

次の場合，2回目のデータ収集以降は，収集データの値が表示されます。

PIレコードのリアルタイムレポートの設定で，［デルタ値で表示］がチェックされていない場合

PDレコードのリアルタイムレポートの設定で，［デルタ値で表示］がチェックされている場合

次の場合，2回目のデータ収集では，1回目のデータと2回目のデータの差分が表示されます。3回目以降のデータ収集では，収集データの値が表示されます。

PIレコードタイプのリアルタイムレポートの設定で，［デルタ値で表示］がチェックされている場合

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールドを次の表に示します。

表6‒7　Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

形式

デルタ

データソース

Agent Host

（DEVICEID）

PFM - Agentが動作しているホスト名。

string(256)

No

−

Agent Instance

（PROD_INST）

PFM - Agentのインスタンス名。

string(256)

No

−

Agent Type

（PRODID）

PFM - AgentのプロダクトID。1バイトの識別子で表される。

char

No

−

Date

（DATE）

レコードが作成された日。グリニッジ標準時。※1※2※3

char(3)

No

−

Date and Time

（DATETIME）

Date（DATE）フィールドとTime（TIME）フィールドの組み合わせ。※2

char(6)

No

−

Drawer Type

（DRAWER_TYPE）

PIレコードタイプのレコードの場合，データが要約される区分。

char

No

−

GMT Offset

（GMD_ADJUST）

グリニッジ標準時とローカル時間の差。秒単位。

long

No

−

Time

（TIME）

レコードが作成された時刻。グリニッジ標準時。※1※2※3

char(3)

No

−

（凡例）

−：HiRDBから取得したパフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを意味します。

注※1

PIレコードタイプのレコードでは，データが要約されるため，要約される際の基準となる時刻が設定されます。レコード区分ごとの設定値を次の表に示します。

表6‒8　レコード区分ごとの設定値

区分

レコード区分ごとの設定値

分

レコードが作成された時刻の0秒

時

レコードが作成された時刻の0分0秒

日

レコードが作成された日の0時0分0秒

週

レコードが作成された週の月曜日の0時0分0秒

月

レコードが作成された月の1日の0時0分0秒

年

レコードが作成された年の1月1日の0時0分0秒

注※2

レポートによるデータ表示を行った場合，DateフィールドはYYYYMMDD形式で，Date and TimeフィールドはYYYYMMDD hh:mm:ss形式で，Timeフィールドはhh:mm:ss形式で表示されます。

注※3

PI_SSYSレコード，PI_RDFLレコード，およびPI_RDFSレコードの場合はRecord Time（RECORD_TIME）フィールドの値です。

レコードの収集に関する注意事項

レコードの収集に関する注意事項については，次のマニュアルを参照してください。

マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」

マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」

マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」

HiRDBからデータを取得できない場合のレコード生成結果

HiRDBのファイルパス変更コマンドに関する注意事項

ファイルパス変更コマンドを使用してデータベースをほかのディスクに移動する場合，作業前にPFM - Agent for HiRDBを停止させ，作業が完了するまではPFM - Agent for HiRDBを起動しないでください。作業中にPFM - Agent for HiRDBを動作させた場合，誤った情報を収集するなどの不具合が生じるおそれがあります。

HiRDB構成変更中のレコード収集

PFM - Agent for HiRDBは複数のHiRDBコマンドの実行結果を合成して1つのレコードを生成します。このため，オンライン中にRDエリアを移動するなどHiRDB構成変更中にレコード収集を行った場合に，不整合なレコードを生成，またはレコード自体が欠落するおそれがあります。また，構成変更中はHiRDB内の排他の影響によってレコード収集に時間が掛かることがあります。HiRDB構成変更中に収集したレコードは無視してください。

HiRDB停止中のレコード収集

PFM - Agent for HiRDBはHiRDBコマンドの実行結果を基にレコードを生成します。このため，HiRDB停止中にレコード収集を行った場合に，不整合なレコードを生成，またはレコード自体が欠落するおそれがあります。なお，不整合なレコードはアラーム誤発報の原因となります。

同一ホスト，同時刻のレコード収集

同一ホストで，同じ時刻に，複数のPFM - Agent for HiRDBのインスタンスがPI_SSYSレコード，PI_RDFSレコード，およびPI_RDFLレコードの収集を行わないように，収集レコードのCollection IntervalとCollection Offsetを設定してください。インスタンスのセットアップを行っていないHiRDBのシステムマネジャ以外のユニットを含むホストに対してもインスタンスによる収集を行いますので，該当する場合は上記対策を実施してください。

レコード一覧

ここでは，PFM - Agent for HiRDBで収集できるレコードの一覧を記載します。

PFM - Agent for HiRDBで収集できるレコードおよびそのレコードに格納される情報を，レコード名順で次の表に示します。

ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータには変化量を示す値と収集時点の値とがあります。データがどちらに該当するかについては，「フィールドの値」を参照してください。

表6‒9　PFM - Agent for HiRDBのレコード一覧

レコード名

レコードID

格納される情報

DB Global Buffer Status for version 05-06

PI_GB05

HiRDB 05-06以降かつ06-00より前のグローバルバッファについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

DB Global Buffer Status for version 06-00，or later

PI_GBUF

HiRDB 06-00以降のグローバルバッファについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Detail Communication Control Status

PD_CNST

コネクションが確立しているサーバプロセスについての，ある時点での状態を示すパフォーマンスデータ。

Forecast Time of DB Reorg.Function Level 1

PD_ROT1

予測レベル1の再編成時期予測機能の実行結果。

Forecast Time of DB Reorg.Function Level 2

PD_ROT2

予測レベル2の再編成時期予測機能の実行結果。

HiRDB File System Area Status

PI_FSST

作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域についての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

HiRDB Message

PD_MLOG

HiRDBメッセージについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

HiRDB Product Detail

PD

予約レコードのため使用できません。

HiRDB Server Status

PD_SVST

HiRDBユニットおよびサーバについての，ある時点での状態を示すパフォーマンスデータ。

HiRDB Statistical Information SYS

PI_SSYS

統計情報種別がsysである統計情報。

HiRDB System

PD_HRDS

予約レコードのため使用できません。

RDAREA Detailed Status

PI_RDDS

RDエリアについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

RDAREA HiRDB File

PI_RDFL

RDエリア用に割り当てられたHiRDBファイルについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

RDAREA HiRDB File System Area

PI_RDFS

RDエリア用HiRDBファイルシステム領域についての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

RDAREA Status

PI_RDST

RDエリアについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Server Lock Control Status

PI_LKST

各サーバの排他資源管理テーブルの使用率についての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

System Summary Record

PI

次のHiRDBパフォーマンス統計情報についての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

排他資源管理テーブルの使用率

状態別のプロセス数

DB Global Buffer Status for version 05-06（PI_GB05）

機能

DB Global Buffer Status for version 05-06（PI_GB05）レコードには，グローバルバッファについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。グローバルバッファとサーバの組み合わせごとに1行作成されます。このレコードは，HiRDB 05-06以降かつ06-00より前で使用できます。

注意

サーバまたはユニットの構成を変更した場合，最新の構成を反映するためにエージェントを再起動してください。

HiRDBの性能に影響を与えないために，Collection Intervalは少なくとも60秒以上に設定してください。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

3600

○

Collection Offset

720

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

PI_GB05_BUFFER_NAME

PI_GB05_SERVER_NAME

ライフタイム

HiRDBの開始から停止まで。

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：118バイト

フィールド

各項目の詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」のpdbufls -k stsコマンドの実行結果の説明を参照してください。

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Buffer Name

（BUFFER_NAME）

グローバルバッファ名。

COPY

string(17)

No

pdbufls -k stsのBUFFNAME値

Buffer Pool Hit Rate

（BUFPOOL_HITRATE）

グローバルバッファプールのヒット率（単位は%）。

COPY

short

No

pdbufls -k stsのHIT値

Current Reference Buffers

（CURR_REF_BUFFERS）

カレントの参照バッファ数。

COPY

long

No

pdbufls -k stsのREFBUF値

Current Update Buffers

（CURR_UPD_BUFFERS）

カレントの更新バッファ数。

COPY

long

No

pdbufls -k stsのUPBUF値

DB Syncs

（DB_SYNCS）

DBシンクポイント発生回数。

COPY

ulong

No

pdbufls -k stsのSYNC値

Interval

（INTERVAL）

情報が収集される期間（単位は秒）。

COPY

ulong

No

Agent Collector

LOB Buffer Input Pages

（LOB_BUF_IN_PAGES）

LOBバッファ一括入力ページ数。

COPY

ulong

No

pdbufls -k stsのLRPAG値

LOB Buffer Output Pages

（LOB_BUF_OUT_PAGES）

LOBバッファ一括出力ページ数。

COPY

ulong

No

pdbufls -k stsのLWPAG値

LOB Buffer Read Requests

（LOB_BUF_READ_REQ）

LOBバッファREAD要求回数。

COPY

ulong

No

pdbufls -k stsのLRREQ値

LOB Buffer Write Requests

（LOB_BUF_WRITE_REQ）

LOBバッファWRITE要求回数。

COPY

ulong

No

pdbufls -k stsのLWREQ値

Out Of Buffer

（OUT_OF_BUF）

バッファ不足発生回数。

COPY

ulong

No

pdbufls -k stsのINSB値

Prefetch Buffer Shortages

（PREFETCH_BUF_SHORTAGES）

プリフェッチバッファ不足発生回数。

COPY

ulong

No

pdbufls -k stsのPRINS値

Prefetch Hit Rate

（PREFETCH_HITRATE）

プリフェッチヒット率（単位は%）。

COPY

short

No

pdbufls -k stsのPRHIT値

Prefetch Input Pages

（PREFETCH_INPUT_PAGES）

プリフェッチ入力ページ数。

COPY

ulong

No

pdbufls -k stsのPRRED値

Prefetch Read Requests

（PREFETCH_READ_REQ）

プリフェッチREAD要求回数。

COPY

ulong

No

pdbufls -k stsのPRREQ値

Reads

（READS）

ディスクからの実READ回数。

COPY

ulong

No

pdbufls -k stsのREAD値

Reads/sec

（READS_RATE）

1秒当たりの読み込み処理件数。

COPY

float

No

READS/INTERVAL

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻。

COPY

time_t

No

Agent Collector

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

COPY

char(8)

No

Agent Collector

Reference Buffer Flushes

（REFBUF_FLUSHES）

参照バッファフラッシュ回数。

COPY

ulong

No

pdbufls -k stsのRFFLS値

Reference Gets

（REF_GETS）

参照GET回数。

COPY

ulong

No

pdbufls -k stsのRFGET値

Reference Hit Rate

（REF_HITRATE）

参照要求のヒット率（単位は%）。

COPY

short

No

pdbufls -k stsのREF値

Server Name

（SERVER_NAME）

サーバ名。

COPY

string(9)

No

pdbufls -k stsのSVID値

Update Buffer Flushes

（UPDBUF_FLUSHES）

更新バッファフラッシュ回数。

COPY

ulong

No

pdbufls -k stsのUPFLS値

Update Gets

（UPD_GETS）

更新GET回数。

COPY

ulong

No

pdbufls -k stsのUPGET値

Update Hit Rate

（UPD_HITRATE）

更新要求のヒット率（単位は%）。

COPY

short

No

pdbufls -k stsのUPD値

Updated Buffer Trigger

（UPD_BUF_TRG）

デファードライトトリガ時の出力契機となる更新バッファ数。

COPY

long

No

pdbufls -k stsのTRG値

Waits

（WAITS）

バッファ排他待ち発生回数。

COPY

ulong

No

pdbufls -k stsのWAITL値

Writes

（WRITES）

ディスクへの実WRITE回数。

COPY

ulong

No

pdbufls -k stsのWRITE値

Writes/sec

（WRITES_RATE）

1秒当たりの書き込み処理件数。

COPY

float

No

WRITES/INTERVAL

DB Global Buffer Status for version 06-00，or later（PI_GBUF）

機能

DB Global Buffer Status for version 06-00，or later（PI_GBUF）レコードには，グローバルバッファについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。グローバルバッファとサーバの組み合わせごとに1行作成されます。このレコードは，HiRDB 06-00以降で使用できます。

注意

サーバまたはユニットの構成を変更した場合，最新の構成を反映するためにエージェントを再起動してください。

HiRDBの性能に影響を与えないために，Collection Intervalは少なくとも60秒以上に設定してください。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

3600

○

Collection Offset

720

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

PI_GBUF_BUFFER_NAME

PI_GBUF_SERVER_NAME

ライフタイム

HiRDBの開始から停止まで。

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：118バイト

フィールド

各項目の詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」のpdbufls -k sts -dコマンドの実行結果の説明を参照してください。

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

HiRDB 08-03まで

HiRDB 08-04以降

Buffer Name

（BUFFER_NAME）

グローバルバッファ名。

COPY

string(17)

No

pdbufls -k sts -dのBUFFNAME値

pdbufls -k sts -d -xのBUFFNAME値

Buffer Pool Hit Rate

（BUFPOOL_HITRATE）

グローバルバッファプールのヒット率（単位は%）。

COPY

short

No

pdbufls -k sts -dのHIT値

pdbufls -k sts -d -xの((△RFHITR+△UPHITR)/(△RFGETR+△UPGETR))*100の値※2※3

Current Reference Buffers

（CURR_REF_BUFFERS）

カレントの参照バッファ数。

COPY

long

No

pdbufls -k sts -dのREFBUF値※4

pdbufls -k sts -d -xのREFBUF値※4

Current Update Buffers

（CURR_UPD_BUFFERS）

カレントの更新バッファ数。

COPY

long

No

pdbufls -k sts -dのUPBUF値※4

pdbufls -k sts -d -xのUPBUF値※4

DB Syncs

（DB_SYNCS）

DBシンクポイント発生回数。

COPY

ulong

Yes

pdbufls -k sts -dのSYNC値※2

pdbufls -k sts -d -xのSYNCR値※2

Interval

（INTERVAL）

情報が収集される期間（単位は秒）。

COPY

ulong

No

Agent Collector

LOB Buffer Input Pages

（LOB_BUF_IN_PAGES）

LOBバッファ一括入力ページ数。

COPY

ulong

Yes

pdbufls -k sts -dの△LRPAG値※2

pdbufls -k sts -d -xの△LRPAGR値※2

LOB Buffer Output Pages

（LOB_BUF_OUT_PAGES）

LOBバッファ一括出力ページ数。

COPY

ulong

Yes

pdbufls -k sts -dの△LWPAG値※2

pdbufls -k sts -d -xの△LWPAGR値※2

LOB Buffer Read Requests

（LOB_BUF_READ_REQ）

LOBバッファREAD要求回数。

COPY

ulong

Yes

pdbufls -k sts -dの△LRREQ値※2

pdbufls -k sts -d -xの△LRREQR値※2

LOB Buffer Write Requests

（LOB_BUF_WRITE_REQ）

LOBバッファWRITE要求回数。

COPY

ulong

Yes

pdbufls -k sts -dの△LWREQ値※2

pdbufls -k sts -d -xの△LWREQR値※2

Out Of Buffer

（OUT_OF_BUF）

バッファ不足発生回数。

COPY

ulong

Yes

pdbufls -k sts -dの△INSB値※2

pdbufls -k sts -d -xの△INSBR値※2

Prefetch Buffer Shortages

（PREFETCH_BUF_SHORTAGES）

プリフェッチバッファ不足発生回数。

COPY

ulong

Yes

pdbufls -k sts -dの△PRINS値※2

pdbufls -k sts -d -xの△PRINSR値※2

Prefetch Hit Rate

（PREFETCH_HITRATE）

プリフェッチヒット率（単位は%）。

COPY

short

No

pdbufls -k sts -dのPRHIT値※2

pdbufls -k sts -d -xの(△PRHITR/△PRREDR)*100の値※2※3

Prefetch Input Pages

（PREFETCH_INPUT_PAGES）

プリフェッチ入力ページ数。

COPY

ulong

Yes

pdbufls -k sts -dの△PRRED値※2

pdbufls -k sts -d -xの△PRREDR値※2

Prefetch Read Requests

（PREFETCH_READ_REQ）

プリフェッチREAD要求回数。

COPY

ulong

Yes

pdbufls -k sts -dの△PRREQ値※2

pdbufls -k sts -d -xの△PRREQR値※2

Reads

（READS）

ディスクからの実READ回数。

COPY

ulong

Yes

pdbufls -k sts -dの△READ値※2

pdbufls -k sts -d -xの△READR値※2

Reads/sec

（READS_RATE）

1秒当たりの読み込み処理件数。

COPY

float

No

READS/INTERVAL

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻。

COPY

time_t

No

Agent Collector

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

COPY

char(8)

No

Agent Collector

Reference Buffer Flushes

（REFBUF_FLUSHES）

参照バッファフラッシュ回数。

COPY

ulong

Yes

pdbufls -k sts -dの△RFFLS値※2

pdbufls -k sts -d -xの△RFFLSR値※2

Reference Gets

（REF_GETS）

参照GET回数。

COPY

ulong

Yes

pdbufls -k sts -dの△RFGET値※2

pdbufls -k sts -d -xの△RFGETR値※2

Reference Hit Rate

（REF_HITRATE）

参照要求のヒット率（単位は%）。

COPY

short

No

pdbufls -k sts -dのREF値※1

pdbufls -k sts -d -xの(△RFHITR/△RFGETR)*100の値※2※3

Server Name

（SERVER_NAME）

サーバ名。

COPY

string(9)

No

pdbufls -k sts -dのSVID値

pdbufls -k sts -d -xのSVID値

Update Buffer Flushes

（UPDBUF_FLUSHES）

更新バッファフラッシュ回数。

COPY

ulong

Yes

pdbufls -k sts -dの△UPFLS値※2

pdbufls -k sts -d -xの△UPFLSR値※2

Update Gets

（UPD_GETS）

更新GET回数。

COPY

ulong

Yes

pdbufls -k sts -dの△UPGET値※2

pdbufls -k sts -d -xの△UPGETR値※2

Update Hit Rate

（UPD_HITRATE）

更新要求のヒット率（単位は%）。

COPY

short

No

pdbufls -k sts -dのUPD値※1

pdbufls -k sts -d -xの(△UPHITR/△UPGETR)*100の値※2※3

Updated Buffer Trigger

（UPD_BUF_TRG）

デファードライトトリガ時の出力契機となる更新バッファ数。

COPY

long

No

pdbufls -k sts -dのTRG値※4

pdbufls -k sts -d -xのTRG値※4

Waits

（WAITS）

バッファ排他待ち発生回数。

COPY

ulong

Yes

pdbufls -k sts -dの△WAITL値※2

pdbufls -k sts -dの△WAITLR値※2

Writes

（WRITES）

ディスクへの実WRITE回数。

COPY

ulong

Yes

pdbufls -k sts -dの△WRITE値※2

pdbufls -k sts -d -xの△WRITER値※2

Writes/sec

（WRITES_RATE）

1秒当たりの書き込み処理件数。

COPY

float

No

WRITES/INTERVAL

注※1

HiRDBが起動してから，レコードが作成される時刻までの通算のヒット率が設定されます。

注※2

記号△は「今回の収集値-前回の収集値」を意味します。ただし，初回収集時および前回の収集が失敗した場合は，HiRDBが起動してから，レコードが作成される時刻までの通算の値が設定されます。

注※3

計算式の分母が0となる場合は，0を設定します。

注※4

スナップショット値が設定されます。

Detail Communication Control Status（PD_CNST）

機能

Detail Communication Control Status（PD_CNST）レコードには，コネクションが確立しているサーバプロセスについての，ある時点での状態を示すパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。コネクションが確立しているサーバプロセスごとに1行作成されます。

注意

サーバまたはユニットの構成を変更した場合，最新の構成を反映するためにエージェントを再起動してください。

レコード収集時に，HiRDB内で処理状態を更新しているプロセスが存在すると，情報が取得できない場合があります。この場合，そのプロセスの情報は収集しません。

Type4 JDBCドライバから接続しているプロセスについては収集できません。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

3600

○

Collection Offset

240

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

PD_CNST_SERVER_PID

ライフタイム

インスタンスの作成から削除まで。

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：240バイト

フィールド

各項目の詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」のpdls -d rpc -aコマンドの実行結果の説明を参照してください。

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Activity ID

（ACTIVITY_ID）

アクティビティID。

−

string(19)

No

pdls -d rpc -aのACTID値

Client IP Address

（CLIENT_IP）

サーバプロセスに接続されたクライアントのIPアドレス。

−

string(16)

No

pdls -d rpc -aのCLTADDR値

Client Operating System

（CLIENT_OS）

クライアントプロセスのOS。Workstation，PC，またはMainframeのどれか。

−

string(12)

No

pdls -d rpc -aのOS値

Client Process ID

（CLIENT_PID）

クライアントプロセスのプロセスID。

−

string(11)

No

pdls -d rpc -aのCLTPID値

Client Type

（CLIENT_TYPE）

クライアント種別。Client，Utility，またはOtherのどれか。

−

string(8)

No

pdls -d rpc -aのCLTKIND値

Client UAP Name

（CLIENT_UAP）

クライアントUAPの名称。

−

string(31)

No

pdls -d rpc -aのCLTNAME値

Critical Information Display

（CRITICAL_INFORMATION_DISPLAY）

クリティカル情報表示。

−

string(9)

No

pdls -d rpc -aのMASK値

Critical Status

（CRITICAL_STATUS）

プロセスはクリティカルであるかどうか（YesまたはNo）。

−

string(4)

No

pdls -d rpc -aのCRITICAL値

Host

（HOST）

ホスト名。

−

string(33)

No

pdls -d rpc -aのHOSTNAME値

Interval

（INTERVAL）

情報が収集される間隔（単位は秒）。

−

ulong

No

Agent Collector

Process Status Detail

（PROCESS_STATUS_DETAILS）

プロセス状態詳細内部コード。

−

string(27)

No

pdls -d rpc -aのSYS_EVENT値

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻。

−

time_t

No

Agent Collector

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

−

char(8)

No

Agent Collector

Server Name

（SERVER_NAME）

サーバ名。

−

string(9)

No

pdls -d rpc -aのSVID値

Server Process ID

（SERVER_PID）

サーバプロセスのプロセスID。

−

string(11)

No

pdls -d rpc -aのPID値

Server Process Status

（PROCESS_STATUS）

プロセス状態（ACTIVE，SUSPEND（QUE），SUSPEND（CLT），SUSPEND（SVR））。

−

string(13)

No

pdls -d rpc -aのSTATUS値

Server Type

（SERVER_TYPE）

サーバ種別。FES，BES，DIC，SDSのどれか（クライアント種別がClientの場合だけ有効な値が設定される）。

−

string(4)

No

pdls -d rpc -aのSVRKIND値

Service Name Display

（SERVICE_NAME_DISPLAY）

サービス名表示。

−

string(33)

No

pdls -d rpc -aのSERVICE値

Forecast Time of DB Reorg.Function Level 1（PD_ROT1）

機能

Forecast Time of DB Reorg.Function Level 1（PD_ROT1）レコードには，予測レベル1の再編成時期予測機能によって出力されたCSVファイルを基に，データが格納されます。このレコードは，RDエリアの容量不足を監視するために収集します。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

注意

サーバまたはユニットの構成を変更した場合，最新の構成を反映するためにエージェントを再起動してください。

このレコードは，HiRDB 07-02以降の場合にだけ収集されます。

再編成時期予測機能については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の再編成時期予測機能について説明している章を参照してください。

レコードを収集するには，DB状態解析蓄積機能を有効にし，情報を蓄積させておく必要があります。

このレコードは，jpcagtbdef.iniファイルによってpddbstコマンドのコマンドオプションを設定できます。jpcagtbdef.iniファイルの設定方法については，「2.4　セットアップ」（Windowsの場合）または「3.4　セットアップ」（UNIXの場合）のインスタンス設定ファイルの設定に関する説明を参照してください。

このレコードは，インスタンスで設定したCollection Intervalごとにpddbst -k pred -r ALL -e 1 -mを実行しています。環境設定のときには，Collection Intervalはオンライン業務に影響しない時間で指定してください。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Log

N

○

Collection Interval

86400

○

Collection Offset from Top of Minute

640

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

PD_ROT1_OUTPUT_KIND

PD_ROT1_ANALYTICAL_NO

PD_ROT1_MAINTENANCE_OBJECT_TYPE

PD_ROT1_AUTHOR_ID

PD_ROT1_RDAREA_NAME

ライフタイム

予測レベル1の再編成時期の予測データが取得されている間。

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：246バイト

フィールド

各項目の詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」のpddbst -k predコマンドの実行結果の説明を参照してください。

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Analytical No（ANALYTICAL_NO）

解析結果番号。

−

double

No

pddbst -k pred

CSV出力中のNo値

Analytical Value（ANALYTICAL_VALUE）

解析項目種別に対する解析値。

−

string(7)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のValue値※4

Author ID（AUTHOR_ID）

認可識別子。

−

string(31)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のAuthID値※3

Check 1（CHECK_1）

解析に使用した解析項目種別のチェック用基準値。

−

string(7)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のCheck1値※4

Check 2（CHECK_2）

解析に使用した解析項目種別のチェック用基準値。

−

string(7)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のCheck2値※4

Check No（CHECK_NO）

チェック用基準値数。

−

string(6)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のCheckNo値値※4

Information No（INFORMATION_NO）

解析項目種別の番号。

8：Used Segment for LOB Columns

13：Used Segment Ratio

−

string(6)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のInfoNo値※4

Interval（INTERVAL）

情報が収集される間隔（単位は秒）。

−

ulong

No

Agent Collector

Item Method No（ITEM_METHOD_NO）

解析項目ごとのメンテナンス方法の番号。

−

string(7)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のItemMethod値※4

Maintenance Date（MAINTENANCE_DATE）

データベースのメンテナンス予定日。

−

time_t

No

pddbst -k pred

CSV出力中のDate値※1

Maintenance Method（MAINTENANCE_METHOD）

メンテナンス方法の番号。

0：メンテナンス不要

1：ReclaimS（使用中空きセグメントの解放）

2：ReclaimP（使用中空きページの解放）

3：Reorganize（再編成）

4：Expand（RDエリアの拡張）

5：Extend（RDエリアの自動増分（メンテナンス不要））

6：Reinit（RDエリアの再初期化）

−

string(7)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のMethod値※4

Maintenance Necessity（MAINTENANCE_NECESSITY）

メンテナンスが必要かどうか。

Y：メンテナンスが必要

N：メンテナンス不要

−

char(1)

No

pddbst -k pred

CSV出力中の*値※2

Maintenance Object Name（MAINTENANCE_OBJECT_NAME）

表またはインデクスの名称。

−

string(31)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のName値※3

Maintenance Object Type（MAINTENANCE_OBJECT_TYPE）

対象種別。

T：表

I：インデクス

L：LOB用RDエリア

R：データディクショナリ用RDエリア，ユーザ用RDエリアまたはレジストリ用RDエリア

−

char(1)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のType値

Next Exec（NEXT_EXEC）

次回の状態解析結果蓄積機能の実行推奨時期。

−

string(11)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のNextExec値※5

Output Kind（OUTPUT_KIND）

出力種別。

p：データベースのメンテナンス予定日の情報

m：メンテナンス方法の情報

−

string(9)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のKind値

Predict Base Value（PREDICT_BASE_VALUE）

解析に使用した解析項目種別の基準値。

−

string(7)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のPredictBase値※4

Predict Reclaim（PREDICT_RECLAIM）

使用中空きセグメントの解放での解放セグメント予測数。

−

string(12)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のReclaim値※4

Predict Reorganize（PREDICT_REORGANIZE）

再編成での解放セグメント予測数。

−

string(12)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のReorganize値※4

RDAREA Name（RDAREA_NAME）

RDエリア名。

−

string(31)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のRdarea値

Record Time（RECORD_TIME）

レコードが作成されたグリニッジ時（秒）。

−

time_t

No

Agent Collector

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

レコード・タイプ識別子。

−

char(8)

No

Agent Collector

Released Segment（RELEASED_SEGMENT）

解放セグメント数。

−

string(12)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のSegment値※4

State Date（STATE_DATE）

解析情報取得日時。

−

string(20)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のStateDate値※5

Stored Data Count（STORED_DATA_COUNT）

蓄積データ数。

−

string(7)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のCount値※4

注※1

「YYYY/MM/DD」の形式を「YYYY/MM/DD hh::mm:ss」に補正します。

設定する時間は 午前0時0分0秒 です。

注※2

本来は「*」またはNULLですが，このレコードでは「*」は「Y」，NULLは「N」と設定します。

注※3

データソースがNULLの場合，値に「-」を設定します。

注※4

データソースは数値型ですが，このレコードではString型とし，NULLの場合は値に「-」を設定します。

注※5

データソースは日付型ですが，このレコードではString型とし，NULLの場合は値に「-」を設定します。

Forecast Time of DB Reorg.Function Level 2（PD_ROT2）

機能

Forecast Time of DB Reorg.Function Level 2（PD_ROT2）レコードには，予測レベル2の再編成時期予測機能によって出力されたCSVファイルを基に，データが格納されます。このレコードは，RDエリア容量不足に加え，データ格納効率によるオンライン性能への影響を監視するために収集します。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

注意

サーバまたはユニットの構成を変更した場合，最新の構成を反映するためにエージェントを再起動してください。

このレコードは，HiRDB 07-03以降の場合にだけ収集されます。

再編成時期予測機能については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の再編成時期予測機能について説明している章を参照してください。

レコードを収集するには，DB状態解析蓄積機能を有効にし，情報を蓄積させておく必要があります。

このレコードは，jpcagtbdef.iniファイルによってpddbstコマンドのコマンドオプションを設定できます。jpcagtbdef.iniファイルの設定方法については，「2.4　セットアップ」（Windowsの場合）または「3.4　セットアップ」（UNIXの場合）のインスタンス設定ファイルの設定に関する説明を参照してください。

このレコードは，インスタンスで設定したCollection Intervalごとにpddbst -k pred -r ALL -e 2を実行しています。環境設定のときには，Collection Intervalはオンライン業務に影響しない時間で指定してください。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Log

N

○

Collection Interval

86400

○

Collection Offset from Top of Minute

1280

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

PD_ROT2_OUTPUT_KIND

PD_ROT2_ANALYTICAL_NO

PD_ROT2_MAINTENANCE_OBJECT_TYPE

PD_ROT2_AUTHOR_ID

PD_ROT2_MAINTENANCE_OBJECT_NAME

PD_ROT2_DAREA_NAME

PD_ROT2_INFORMATION_NO

ライフタイム

予測レベル2の再編成時期の予測データが取得されている間。

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：246バイト

フィールド

各項目の詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」のpddbst -k predコマンドの実行結果の説明を参照してください。

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Analytical No（ANALYTICAL_NO）

解析結果番号。

−

double

No

pddbst -k pred

CSV出力中のNo値

Analytical Value（ANALYTICAL_VALUE）

解析項目種別に対する解析値。

−

string(7)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のValue値※4

Author ID（AUTHOR_ID）

認可識別子。

−

string(31)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のAuthID値※3

Check 1（CHECK_1）

解析に使用した解析項目種別のチェック用基準値。

−

string(7)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のCheck1値※4

Check 2（CHECK_2）

解析に使用した解析項目種別のチェック用基準値。

−

string(7)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のCheck2値※4

Check No（CHECK_NO）

チェック用基準値数。

−

string(6)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のCheckNo値※4

Information No（INFORMATION_NO）

解析項目種別の番号。

1：Empty Page Ratio

2：Unused Page Ratio

3：Number of Branch Row

8：Used Segment for LOB Columns

10：Used Segment for Cluster

11：Unused Page Differ From PCTFREE

13：Used Segment Ratio

−

string(6)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のInfoNo値※4

Interval（INTERVAL）

情報が収集される間隔（単位は秒）。

−

ulong

No

Agent Collector

Item Method No（ITEM_METHOD_NO）

解析項目ごとのメンテナンス方法の番号。

−

string(7)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のItemMethod値※4

Maintenance Date（MAINTENANCE_DATE）

データベースのメンテナンス予定日。

−

time_t

No

pddbst -k pred

CSV出力中のDate値※1

Maintenance Method（MAINTENANCE_METHOD）

メンテナンス方法の番号。

0：メンテナンス不要

1：ReclaimS（使用中空きセグメントの解放）

2：ReclaimP（使用中空きページの解放）

3：Reorganize（再編成）

4：Expand（RDエリアの拡張）

5：Extend（RDエリアの自動増分（メンテナンス不要））

6：Reinit（RDエリアの再初期化）

−

string(7)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のMethod値※4

Maintenance Necessity（MAINTENANCE_NECESSITY）

メンテナンスが必要かどうか。

Y：メンテナンスが必要

N：メンテナンス不要

−

char(1)

No

pddbst -k pred

CSV出力中の*値※2

Maintenance Object Name（MAINTENANCE_OBJECT_NAME）

表またはインデクスの名称。

−

string(31)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のName値※3

Maintenance Object Type（MAINTENANCE_OBJECT_TYPE）

対象種別。

T：表

I：インデクス

L：LOB用RDエリア

R：データディクショナリ用RDエリア，ユーザ用RDエリアまたはレジストリ用RDエリア

−

char(1)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のType値

Next Exec（NEXT_EXEC）

次回の状態解析結果蓄積機能の実行推奨時期。

−

string(11)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のNextExec値※5

Output Kind（OUTPUT_KIND）

出力種別。

p：データベースのメンテナンス予定日の情報

m：メンテナンス方法の情報

d：解析項目別情報

−

string(9)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のKind値

Predict Base Value（PREDICT_BASE_VALUE）

解析に使用した解析項目種別の基準値。

−

string(7)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のPredictBase値※4

Predict Reclaim（PREDICT_RECLAIM）

使用中空きセグメントの解放での解放セグメント予測数。

−

string(12)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のReclaim値※4

Predict Reorganize（PREDICT_REORGANIZE）

再編成での解放セグメント予測数。

−

string(12)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のReorganize値※4

RDAREA Name（RDAREA_NAME）

RDエリア名。

−

string(31)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のRdarea値

Record Time（RECORD_TIME）

レコードが作成されたグリニッジ時（秒）。

−

time_t

No

Agent Collector

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

レコード・タイプ識別子。

−

char(8)

No

Agent Collector

Released Segment（RELEASED_SEGMENT）

解放セグメント数。

−

string(12)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のSegment値※4

State Date（STATE_DATE）

解析情報取得日時。

−

string(20)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のStateDate値※5

Stored Data Count（STORED_DATA_COUNT）

蓄積データ数。

−

string(7)

No

pddbst -k pred

CSV出力中のCount値※4

注※1

「YYYY/MM/DD」の形式を「YYYY/MM/DD hh::mm:ss」に補正します。

設定する時間は 午前0時0分0秒 です。

注※2

本来は「*」またはNULLですが，このレコードでは「*」は「Y」，NULLは「N」と設定します。

注※3

データソースがNULLの場合，値に「-」を設定します。

注※4

データソースは数値型ですが，このレコードではString型とし，NULLの場合は値に「-」を設定します。

注※5

データソースは日付型ですが，このレコードではString型とし，NULLの場合は値に「-」を設定します。

HiRDB File System Area Status（PI_FSST）

機能

HiRDB File System Area Status（PI_FSST）レコードには，作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域についての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域とサーバの組み合わせごとに1行作成されます。

注意

サーバまたはユニットの構成を変更した場合，最新の構成を反映するためにエージェントを再起動してください。

HiRDBの性能に影響を与えないために，Collection Intervalは少なくとも600秒以上に設定してください。

作業表用HiRDBファイルシステム領域の構成を変更した場合，最新の構成を反映するためにエージェントを再起動してください。

HiRDB/パラレルサーバの場合，Agent Collector サービスが稼働するホストのうち，システムマネジャが稼働するホスト上のHiRDBファイルシステム領域の情報だけを収集できます。稼働していない非マネジャユニットの情報は収集できません。

稼働OSがWindowsで，IPアドレス引き継ぎなしのスタンバイ型系切り替え，または1：1スタンバイレス型系切り替えのユニットの場合，HiRDB 07-00以降の場合だけユニットの情報を収集できます。

jpcagtbdef.iniファイルの指定が間違っている場合，間違って指定したホストまたはユニットに存在する作業表用HiRDBファイルシステム領域の情報は収集しません。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

3600

○

Collection Offset

480

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

Yes

×

ODBCキーフィールド

PI_FSST_FS_NAME

PI_FSST_SERVER_NAME

ライフタイム

HiRDBファイルシステム領域の作成から削除まで。

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：1,147バイト

フィールド

各項目の詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」のpdfstatfs -d -bコマンドの実行結果の説明を参照してください。

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Available Expand Count

（AVAIL_EXPAND_COUNT）

HiRDBファイルシステム領域の増分回数の上限値。

COPY

long

No

pdfstatfs -d -bのavailable expand count値

Available File Size

（AVAIL_FILE_SIZE）

HiRDBファイルシステム領域で1つのファイルとして確保できる容量の最大値（単位はメガバイト）。

HILO

double

No

pdfstatfs -d -bのavailable file size値

Current Expand Count

（CURRENT_EXPAND_COUNT）

HiRDBファイルシステム領域の増分回数合計値。

COPY

long

No

pdfstatfs -d -bのcurrent expand count値

Current File Count

（CURRENT_FILE_COUNT）

作成済みのHiRDBファイルの数。

COPY

long

No

pdfstatfs -d -bのcurrent file count値

Free Area Count

（FREE_AREA_COUNT）

不連続な空き領域の総数。

COPY

long

No

pdfstatfs -d -bのfree area count値

HiRDB File System Area Name

（FS_NAME）

HiRDBファイルシステム領域名。

COPY

string(1024)

No

シングルサーバ定義のpdworkオペランドの-v指定値

ディクショナリサーバ定義のpdworkオペランドの-v指定値

バックエンドサーバ定義のpdworkオペランドの-v指定値

Interval

（INTERVAL）

情報が収集される間隔（単位は秒）。

COPY

ulong

No

Agent Collector

Peak Capacity

（PEAK_CAPACITY）

HiRDBファイルシステム領域中に割り当てられた領域の最大値を0にリセットした時点から現在までの期間のユーザー最大使用量（単位はメガバイト）。※1

COPY

double

No

pdfstatfs -d -bのpeak capacity値

Peak Usage %

（PERCENT_PEAK_USAGE）

HiRDBファイルシステム領域で1つのファイルとして確保できる容量の最大値に対する現時点でのユーザー最大使用量の使用率（単位は%）。※1

COPY

float

No

100 * PEAK_CAPACITY /USER_AREA_CAPACITY

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻。

COPY

time_t

No

Agent Collector

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

COPY

char(8)

No

Agent Collector

Remaining File Count

（REMAINING_FILE_COUNT）

作成できるHiRDBファイルの数（最大作成可能ファイル数-作成済みファイル数）。

COPY

long

No

pdfstatfs -d -bのremain file count値

Remaining User Area

（REMAIN_USER_AREA）

ユーザーに割り当てられた領域の中で，未使用領域（HiRDBファイルとして割り当てられていない領域）の容量（単位はメガバイト）。

HILO

double

No

pdfstatfs -d -bのremain user area capacity値

Sector Size

（SECTOR_SIZE）

HiRDBファイルシステム領域のセクタ長。pdfmkfsコマンドの-sオプションで指定したセクタ長（省略時は1,024）となる（単位はバイト）。

COPY

short

No

pdfstatfs -d -bのsector size値※2

Server Name

（SERVER_NAME）

サーバ名。

COPY

string(9)

No

pdls -d svrのSVID値

pdsys

User Area Capacity

（USER_AREA_CAPACITY）

ユーザー領域のHiRDBファイルシステム領域の容量（単位はメガバイト）。

COPY

double

No

pdfstatfs -d -bのuser area capacity値

注※1

該当するHiRDBファイルシステム領域に対して，pdfstatfsコマンドを-cオプション指定で実行するまではPEAK_CAPACITY値がクリアされないため，このフィールドが減少することはありません。

注※2

HiRDB 06-00以前のバージョンのHiRDBでは0になります。

HiRDB Message（PD_MLOG）

機能

HiRDB Message（PD_MLOG）レコードには，HiRDBメッセージについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは複数インスタンスレコードです。メッセージごとに1行作成されます。

注意

サーバまたはユニットの構成を変更した場合，最新の構成を反映するためにエージェントを再起動してください。

このレコードは，HiRDBのサーバが稼働するすべてのホストで収集できます。

Collection Intervalは39,600秒（11時間）以下にしてください。

Collection Intervalの値を設定するときは，設定した値の最大2倍の収集間隔でこのレコードを収集する場合があるため，次のことに注意してください。

このレコードを使用してアラームを設定する場合，HiRDBのメッセージが出力されてからそのメッセージが収集されるまで，このレコードのCollection Interval値の最大2倍の時間が必要になる場合があります。

このレコードのCollection Interval値の2倍以上の時間はメッセージが残るように，HiRDBのメッセージログファイルサイズを設定してください。

このレコードに対しては，リアルタイムレポートを作成しないでください。リアルタイムレポートを作成した場合は何も表示されません。

このレコードが午前0時（00:00:00）をわたった期間の情報を収集しようとするときは，その収集契機では前日分の情報しか収集されません。ただし，その次の収集契機で，午前0時（00:00:00）から現在時刻よりも1秒前までの情報は過不足なく収集します。Collection Interval=300で，23:58:00に収集契機が訪れた場合の収集内容を次の図に示します。

HiRDBメッセージに含まれるプロセスIDが6桁以上の場合，そのメッセージは収集しません。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

300

○

Collection Offset

1320

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

PD_MLOG_MESSAGE_NO

ライフタイム

なし。

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：316バイト

フィールド

各項目の詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」のpdcatコマンドの実行結果の説明を参照してください。

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

HiRDB ID

（HIRDB_ID）

HiRDB識別子。

−

string(5)

No

pdcat -y 取得開始年月日 -t 取得開始時分秒 -T 取得終了時分秒

Host

（HOST）

メッセージ出力要求元ホスト名（先頭8文字だけ）。

−

string(9)

No

pdcat -y 取得開始年月日 -t 取得開始時分秒 -T 取得終了時分秒

Inside Information

（INSIDE_INFORMATION）

システムが使用する内部情報。

−

string(4)

No

pdcat -y 取得開始年月日 -t 取得開始時分秒 -T 取得終了時分秒

Interval

（INTERVAL）

情報が収集される間隔（単位は秒）。

−

ulong

No

Agent Collector

Message Date

（MSG_DATE）

年月日（yyyy/mm/dd）。

−

string(11)

No

pdcat -y 取得開始年月日 -t 取得開始時分秒 -T 取得終了時分秒

Message ID

（MESSAGE_ID）

メッセージID。

−

string(12)

No

pdcat -y 取得開始年月日 -t 取得開始時分秒 -T 取得終了時分秒

Message No

（MESSAGE_NO）

メッセージ通番。

−

string(9)

No

pdcat -y 取得開始年月日 -t 取得開始時分秒 -T 取得終了時分秒

Message Text

（MESSAGE_TEXT）

メッセージテキスト。

−

string(224)

No

pdcat -y 取得開始年月日 -t 取得開始時分秒 -T 取得終了時分秒

Message Time

（MSG_TIME）

時分秒（hh:mm:ss）。

−

string(9)

No

pdcat -y 取得開始年月日 -t 取得開始時分秒 -T 取得終了時分秒

Process Message No

（PROCESS_MESSAGE_NO）

プロセス内メッセージ通番。

−

string(8)

No

pdcat -y 取得開始年月日 -t 取得開始時分秒 -T 取得終了時分秒

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成されたグリニッジ標準時。

−

time_t

No

Agent Collector

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコード・タイプ識別子。

−

char(8)

No

Agent Collector

Server Name

（SERVER_NAME）

メッセージ出力要求元サーバ名。

−

string(9)

No

pdcat -y 取得開始年月日 -t 取得開始時分秒 -T 取得終了時分秒

Server Process ID

（SERVER_PID）

プロセスID。

−

string(11)

No

pdcat -y 取得開始年月日 -t 取得開始時分秒 -T 取得終了時分秒

Unit ID

（UNIT_ID）

ユニット識別子。

−

string(5)

No

pdcat -y 取得開始年月日 -t 取得開始時分秒 -T 取得終了時分秒

HiRDB Product Detail（PD）

HiRDB Product Detail（PD）レコードは，予約レコードのため使用できません。

HiRDB Server Status（PD_SVST）

機能

HiRDB Server Status（PD_SVST）レコードには，サーバの稼働状態についての，ある時点での状態を示すパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。HiRDBユニットおよびサーバごとに1行作成されます。

注意

HiRDBの性能に影響を与えないために，Collection Intervalは少なくとも60秒以上に設定してください。

サーバまたはユニットの構成を変更した場合，最新の構成を反映するためにエージェントを再起動してください。

Statusフィールドの値で，STOP（SYS）およびSTOP（UNIT）はHiRDBのpdls -d svrコマンドが出力しない情報をPFM - Agent for HiRDBが補完しています。

稼働OSがWindowsで，かつIPアドレス引き継ぎなしのスタンバイ型系切り替えまたは1：1スタンバイレス型系切り替えのユニットの場合，07-00より前のバージョンでは，Active Host（ACTIVE_HOST）とActive Unit ID（ACTIVE_UNIT_ID）は空白となります。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

3600

○

Collection Offset

120

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

PD_SVST_SERVER_NAME

PD_SVST_UNIT_ID

ライフタイム

サーバの作成から削除まで。

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：105バイト

フィールド

各項目の詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」のpdls -d svrコマンドの実行結果の説明を参照してください。

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Active Host

（ACTIVE_HOST）

実行系のホスト名。

−

string(33)

No

pdls -d svrのHOSTNAME値

pdls -d haのSTATUSがONLであるINITIAL-HOST値またはRESERVED-HOST値

pdsys

Active Unit ID

（ACTIVE_UNIT_ID）

実行系のユニット識別子。

−

string(5)

No

pdls -d svrのUNITID値

Host

（HOST）

現用系のホスト名。

−

string(33)

No

pdls -d svrのHOSTNAME値

pdsys

Interval

（INTERVAL）

情報が収集される間隔（単位は秒）。

−

ulong

No

Agent Collector

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻。

−

time_t

No

Agent Collector

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

−

char(8)

No

Agent Collector

Server Name

（SERVER_NAME）

サーバ名。

ユニットの状態を表す場合は********が表示される。

−

string(9)

No

pdls -d svrのSVID値

pdsys

Start Time

（START_TIME）

各サーバ/ユニットの起動時刻。

該当サーバまたはユニットが停止中の場合は999999が表示される。

−

string(9)

No

pdls -d svrのSTARTTIME値

Status

（STATUS）

サーバ/ユニット状態。表示される値は次のとおり。

ACTIVE，STOP，STOP（N），STOP（F），STOP（A），START（I），SUSPEND，STARTING，STOPPING，TRNPAUSE，STOP（SYS），STOP（UNIT）※1

−

string(11)

No

pdls -d svrのSTATUS値

Unit ID

（UNIT_ID）

現用系のユニット識別子。

−

string(5)

No

pdls -d svrのUNITID値

pdsys

注※1

STOP（SYS）およびSTOP（UNIT）はpdls -d svrから状態が取得できない場合，次のように設定されます。

STOP（SYS）：

HiRDBシステム全体が停止中の場合，HiRDBシステム定義上にあるすべてのHiRDBユニットおよびHiRDBサーバについて設定されます。

STOP（UNIT）：

HiRDBシステムは停止していないがHiRDBサーバの状態がまったく表示されない場合，HiRDBユニットにHiRDBシステム定義上にあるすべてのHiRDBサーバについて設定されます。

HiRDB Statistical Information SYS（PI_SSYS）

機能

HiRDB Statistical Information SYS（PI_SSYS）レコードには，統計情報種別がsysである統計情報がサーバ単位に格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。サーバごとに1行作成されます。

このレコードは，HiRDBが出力するDAT形式ファイルの次の情報を収集します。

DAT形式ファイルのレコード形式（システムの稼働に関する統計情報（その1））内の「システム固有情報」を除くすべての情報

DAT形式ファイルのレコード形式（システムの稼働に関する統計情報（その2））内のすべての情報

DAT形式ファイルのレコード形式（システムの稼働に関する統計情報（その3））内の「ディクショナリ情報(DICTIONARY)」，「RPC情報(RPC) 」，「ディクショナリ情報(DICTIONARY)」の情報

詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」のDAT形式ファイルのレコード形式について説明している章を参照してください。

注意

サーバまたはユニットの構成を変更した場合，最新の構成を反映するためにエージェントを再起動してください。

このレコードに対してはリアルタイムレポートを作成しないでください。リアルタイムレポートを作成した場合には何も表示されません。

Collection Intervalは25920000秒（約10か月）以下にしてください。

このレコードはHiRDBのsys統計情報が収集されている期間だけ収集できます。収集開始，収集停止の契機はそれぞれ次のとおりです。

<HiRDBの統計情報の出力が開始される契機>

・HiRDB稼働中にpdstbeginコマンドを実行した時。

・システム共通定義pdsysで，pdstbeginオペランドを指定してHiRDBを開始した時。

<HiRDBの統計情報の出力が停止される契機>

・HiRDB稼働中にpdstendコマンドを実行した時。

・HiRDBを停止した時。

稼働していないユニットの情報は収集できません。

稼働OSがWindowsで，IPアドレス引き継ぎなしのスタンバイ型系切り替え，または1：1スタンバイレス型系切り替えのユニットの場合，HiRDB 07-00以降の場合だけユニットの情報を収集できます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

3600

○

Collection Offset

180

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

Yes

×

ODBCキーフィールド

PI_SSYS_SERVER_NAME

ライフタイム

統計情報が出力開始されてから出力停止されるまで。

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：5198バイト

フィールド

pdsteditコマンドは統計解析ユティリティを示し，括弧の中は編集項目を示します。

各項目の詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」のpdsteditコマンドの実行結果の説明を参照してください。

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Assigned Ports Avg

（ASSIGNED_PORTS_AVG）※11

予備領域。

AVG

double

No

常に0

Assigned Ports Freq

（ASSIGNED_PORTS_FREQ）※12

予備領域。

HILO

double

No

常に0

Assigned Ports Max

（ASSIGNED_PORTS_MAX）※9

予備領域。

HI

double

No

常に0

Assigned Ports Min

（ASSIGNED_PORTS_MIN）※10

予備領域。

LO

double

No

常に0

Cached REGISTRY-DEF Avg

（CACHED_REGISTRY_DEF_AVG）※11

レジストリ情報用バッファ中のレジストリ情報数の平均値。※7

AVG

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCACHED REGISTRY-DEFのAVG値

Cached REGISTRY-DEF Freq

（CACHED_REGISTRY_DEF_FREQ）※12

レジストリ情報用バッファ中のレジストリ情報数。※7

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCACHED REGISTRY-DEFのFREQ値

Cached REGISTRY-DEF Max

（CACHED_REGISTRY_DEF_MAX）※9

レジストリ情報用バッファ中のレジストリ情報数の最大値。※7

HI

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCACHED REGISTRY-DEFのMAX値

Cached REGISTRY-DEF Min

（CACHED_REGISTRY_DEF_MIN）※10

レジストリ情報用バッファ中のレジストリ情報数の最小値。※7

LO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCACHED REGISTRY-DEFのMIN値

Cached RTN-DEF Avg

（CACHED_RTN_DEF_AVG）※11

ルーチン定義情報用バッファ中のルーチン定義情報数の平均値。※5

AVG

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCACHED RTN-DEFのAVG値

Cached RTN-DEF Freq

（CACHED_RTN_DEF_FREQ）※12

ルーチン定義情報用バッファ中のルーチン定義情報数。※5

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCACHED RTN-DEFのFREQ値

Cached RTN-DEF Max

（CACHED_RTN_DEF_MAX）※9

ルーチン定義情報用バッファ中のルーチン定義情報数の最大値。※5

HI

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCACHED RTN-DEFのMAX値

Cached RTN-DEF Min

（CACHED_RTN_DEF_MIN）※10

ルーチン定義情報用バッファ中のルーチン定義情報数の最小値。※5

LO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCACHED RTN-DEFのMIN値

Cached SQLOBJ Avg

（CACHED_SQLOBJ_AVG）※11

SQLオブジェクト用バッファ中のSQLオブジェクト数の平均値。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのCACHED SQLOBJのAVG値

Cached SQLOBJ Freq

（CACHED_SQLOBJ_FREQ）※12

SQLオブジェクト用バッファ中のSQLオブジェクト数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのCACHED SQLOBJのFREQ値

Cached SQLOBJ Max

（CACHED_SQLOBJ_MAX）※9

SQLオブジェクト用バッファ中のSQLオブジェクト数の最大値。

HI

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのCACHED SQLOBJのMAX値

Cached SQLOBJ Min

（CACHED_SQLOBJ_MIN）※10

SQLオブジェクト用バッファ中のSQLオブジェクト数の最小値。

LO

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのCACHED SQLOBJのMIN値

Cached SQLOBJ Size Avg

（CACHED_SQLOBJ_SIZE_AVG）※11

SQLオブジェクト用バッファ中のSQLオブジェクトの合計長の平均値（単位はキロバイト）。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのCACHED SQLOBJ SIZEのAVG値

Cached SQLOBJ Size Freq

（CACHED_SQLOBJ_SIZE_FREQ）※12

SQLオブジェクト用バッファ中のSQLオブジェクト数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのCACHED SQLOBJ SIZEのFREQ値

Cached SQLOBJ Size Max

（CACHED_SQLOBJ_SIZE_MAX）※9

SQLオブジェクト用バッファ中のSQLオブジェクトの合計長の最大値（単位はキロバイト）。

HI

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのCACHED SQLOBJ SIZEのMAX値

Cached SQLOBJ Size Min

（CACHED_SQLOBJ_SIZE_MIN）※10

SQLオブジェクト用バッファ中のSQLオブジェクトの合計長の最小値（単位はキロバイト）。

LO

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのCACHED SQLOBJ SIZEのMIN値

Cached STROBJ Avg

（CACHED_STROBJ_AVG）※11

SQLオブジェクト用バッファ中のストアドプロシジャのオブジェクト数の平均値。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのCACHED STROBJのAVG値

Cached STROBJ Freq

（CACHED_STROBJ_FREQ）※12

SQLオブジェクト用バッファ中のストアドプロシジャのオブジェクト数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのCACHED STROBJのFREQ値

Cached STROBJ Max

（CACHED_STROBJ_MAX）※9

SQLオブジェクト用バッファ中のストアドプロシジャのオブジェクト数の最大値。

HI

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのCACHED STROBJのMAX値

Cached STROBJ Min

（CACHED_STROBJ_MIN）※10

SQLオブジェクト用バッファ中のストアドプロシジャのオブジェクト数の最小値。

LO

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのCACHED STROBJのMIN値

Cached STROBJ Size Avg

（CACHED_STROBJ_SIZE_AVG）※11

SQLオブジェクト用バッファ中のストアドプロシジャのオブジェクトの合計長の平均値（単位はキロバイト）。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのCACHED STROBJ SIZEのAVG値

Cached STROBJ Size Freq

（CACHED_STROBJ_SIZE_FREQ）※12

SQLオブジェクト用バッファ中のストアドプロシジャのオブジェクト数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのCACHED STROBJ SIZEのFREQ値

Cached STROBJ Size Max

（CACHED_STROBJ_SIZE_MAX）※9

SQLオブジェクト用バッファ中のストアドプロシジャのオブジェクトの合計長の最大値（単位はキロバイト）。

HI

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのCACHED STROBJ SIZEのMAX値

Cached STROBJ Size Min

（CACHED_STROBJ_SIZE_MIN）※10

SQLオブジェクト用バッファ中のストアドプロシジャのオブジェクトの合計長の最小値（単位はキロバイト）。

LO

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのCACHED STROBJ SIZEのMIN値

Cached TYPE-DEF_Avg

（CACHED_TYPE_DEF_AVG）※11

ユーザー定義型情報用バッファ中の型定義情報数の平均値。※4

AVG

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCACHED TYPE-DEFのAVG値

Cached TYPE-DEF_Freq

（CACHED_TYPE_DEF_FREQ）※12

ユーザー定義型情報用バッファ中の型定義情報数。※4

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCACHED TYPE-DEFのFREQ値

Cached TYPE-DEF_Max

（CACHED_TYPE_DEF_MAX）※9

ユーザー定義型情報用バッファ中の型定義情報数の最大値。※4

HI

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCACHED TYPE-DEFのMAX値

Cached TYPE-DEF_Min

（CACHED_TYPE_DEF_MIN）※10

ユーザー定義型情報用バッファ中の型定義情報数の最小値。※4

LO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCACHED TYPE-DEFのMIX値

Commit

（COMMIT）※12

コミット回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のTRANSACTIONのCOMMITのFREQ値

Commit Rate

（COMMIT_RATE）

コミット率（単位は%）。

HILO

float

No

100*COMMIT/TRANS※13

Deadlock

（DEADLOCK）※12

デッドロック件数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のLOCKのDEADLOCKのFREQ値

Dic Access Cache Hit

（DIC_ACCESS_CACHE_HIT）※12

表アクセス権限情報用バッファヒット回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCACHE HIT(ACCESS)のFREQ値

Dic Access Priv Check

（DIC_ACCESS_PRIV_CHECK）※12

表アクセス権限情報取得回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのACCESS PRIV CHECKのFREQ値

Dic Cache Miss View Size Avg

（DIC_CACHE_MISS_VIEW_SIZE_AVG）※11

バッファミスとなったビュー解析情報長の平均値（単位はバイト）。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCACHE MISS VIEW SIZEのAVG値

Dic Cache Miss View Size Max

（DIC_CACHE_MISS_VIEW_SIZE_MAX）※9

バッファミスとなったビュー解析情報長の最大値（単位はバイト）。

HI

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCACHE MISS VIEW SIZEのMAX値

Dic Cache Miss View Size Min

（DIC_CACHE_MISS_VIEW_SIZE_MIN）※10

バッファミスとなったビュー解析情報長の最小値（単位はバイト）。

LO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCACHE MISS VIEW SIZEのMIN値

Dic Cache Miss View Size_Freq

（DIC_CACHE_MISS_VIEW_SIZE_FREQ）※12

ビュー解析情報バッファミス回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCACHE MISS VIEW SIZEのFREQ値

Dic Cached TBL-DEF Size Avg

（DIC_CACHED_TBL_DEF_SIZE_AVG）※11

表定義情報用バッファ使用領域長の平均値（単位はバイト）。※2

AVG

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCACHED TBL-DEF SIZEのAVG値

Dic Cached TBL-DEF Size Freq

（DIC_CACHED_TBL_DEF_SIZE_FREQ）※12

表定義情報用バッファ上の表定義情報件数。※2

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCACHED TBL-DEF SIZEのFREQ値

Dic Cached TBL-DEF Size Max

（DIC_CACHED_TBL_DEF_SIZE_MAX）※9

表定義情報用バッファ使用領域長の最大値（単位はバイト）。※2

HI

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCACHED TBL-DEF SIZEのMAX値

Dic Cached TBL-DEF Size Min

（DIC_CACHED_TBL_DEF_SIZE_MIN）※10

表定義情報用バッファ使用領域長の最小値（単位はバイト）。※2

LO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCACHED TBL-DEF SIZEのMIN値

Dic Cached TBL-DEF Avg

（DIC_CACHED_TBL_DEF_AVG）※11

表定義情報用バッファ中の定義情報数の平均値。※2

AVG

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCACHED TBL-DEFのAVG値

Dic Cached TBL-DEF Freq

（DIC_CACHED_TBL_DEF_FREQ）※12

表定義情報用バッファ中の定義情報数。※2

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCACHED TBL-DEFのFREQ値

Dic Cached TBL-DEF Max

（DIC_CACHED_TBL_DEF_MAX）※9

表定義情報用バッファ中の定義情報数の最大値。※2

HI

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCACHED TBL-DEFのMAX値

Dic Cached TBL-DEF Min

（DIC_CACHED_TBL_DEF_MIN）※10

表定義情報用バッファ中の定義情報数の最小値。※2

LO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCACHED TBL-DEFのMIN値

Dic CON/DBA Cache Hit

（DIC_CON_DBA_CACHE_HIT）※12

ユーザー権限情報用バッファヒット回数。※3

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCON/DBA CACHE HITのFREQ値

Dic CON/DBA Cached User Avg

（DIC_CON_DBA_CACHED_USER_AVG）※11

ユーザー権限情報用バッファ使用ユーザー数の平均値。※3

AVG

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCON/DBA CACHED USERのAVG値

Dic CON/DBA Cached User Freq

（DIC_CON_DBA_CACHED_USER_FREQ）※12

ユーザー権限情報用バッファ使用ユーザー数。※3

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCON/DBA CACHED USERのFREQ値

Dic CON/DBA Cached User Max

（DIC_CON_DBA_CACHED_USER_MAX）※9

ユーザー権限情報用バッファ使用ユーザー数の最大値。※3

HI

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCON/DBA CACHED USERのMAX値

Dic CON/DBA Cached User Min

（DIC_CON_DBA_CACHED_USER_MIN）※10

ユーザー権限情報用バッファ使用ユーザー数の最小値。※3

LO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCON/DBA CACHED USERのMIN値

Dic CON/DBA Def Get Req

（DIC_CON_DBA_DEF_GET_REQ）※12

ユーザー権限情報取得要求数。※3

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのCON/DBA DEF GET REQのFREQ値

Dic Table Cache Hit

（DIC_TABLE_CACHE_HIT）※12

表定義情報用バッファヒット回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのTABLE CACHE HITのFREQ値

Dic TBL-DEF Get Req

（DIC_TBL_DEF_GET_REQ）※12

表定義情報取得要求回数。※2

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのTBL-DEF GET REQのFREQ値

Dic Trans

（DIC_TRANS）※12

ディクショナリサーバとの通信回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのTRANSのFREQ値

Dic Trans Data Len Avg

（DIC_TRANS_DATA_LEN_AVG）※11

ディクショナリサーバとの通信長の平均値（単位はバイト）。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのDIC TRANS DATA LENのAVG値

Dic Trans Data Len Freq

（DIC_TRANS_DATA_LEN_FREQ）※12

表定義情報取得の要求件数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのDIC TRANS DATA LENのFREQ値

Dic Trans Data Len Max

（DIC_TRANS_DATA_LEN_MAX）※9

ディクショナリサーバとの通信長の最大値（単位はバイト）。

HI

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのDIC TRANS DATA LENのMAX値

Dic Trans Data Len Min

（DIC_TRANS_DATA_LEN_MIN）※10

ディクショナリサーバとの通信長の最小値（単位はバイト）。

LO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのDIC TRANS DATA LENのMIN値

Dic Use TBL-DEF Size Avg

（DIC_USE_TBL_DEF_SIZE_AVG）※11

表定義情報用バッファに取得した1表定義情報当たりの表定義情報用バッファ使用領域長の平均値（単位はバイト）。※2

AVG

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのUSE TBL-DEF SIZEのAVG値

Dic Use TBL-DEF Size Freq

（DIC_USE_TBL_DEF_SIZE_FREQ）※12

表定義情報用バッファに取得された表定義情報件数。※2

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのUSE TBL-DEF SIZEのFREQ値

Dic Use TBL-DEF Size Max

（DIC_USE_TBL_DEF_SIZE_MAX）※9

表定義情報用バッファに取得した1表定義情報当たりの表定義情報用バッファ使用領域長の最大値（単位はバイト）。※2

HI

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのUSE TBL-DEF SIZEのMAX値

Dic Use TBL-DEF Size Min

（DIC_USE_TBL_DEF_SIZE_MIN）※10

表定義情報用バッファに取得した1表定義情報当たりの表定義情報用バッファ使用領域長の最小値（単位はバイト）。※2

LO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのUSE TBL-DEF SIZEのMIN値

Dic Used View Size Avg

（DIC_USED_VIEW_SIZE_AVG）※11

ビュー解析情報用バッファに取得した1ビュー当たりのビュー解析情報用バッファ使用領域長の平均値（単位はバイト）。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのUSED VIEW SIZEのAVG値

Dic Used View Size Freq

（DIC_USED_VIEW_SIZE_FREQ）※12

ビュー解析情報用バッファ上に取得したビュー解析情報件数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのUSED VIEW SIZEのFREQ値

Dic Used View Size Max

（DIC_USED_VIEW_SIZE_MAX）※9

ビュー解析情報用バッファに取得した1ビュー当たりのビュー解析情報用バッファ使用領域長の最大値（単位はバイト）。

HI

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのUSED VIEW SIZEのMAX値

Dic Used View Size Min

（DIC_USED_VIEW_SIZE_MIN）※10

ビュー解析情報用バッファに取得した1ビュー当たりのビュー解析情報用バッファ使用領域長の最小値（単位はバイト）。

LO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのUSED VIEW SIZEのMIN値

Dic View Cache Size Avg

（DIC_VIEW_CACHE_SIZE_AVG）※11

使用したビュー解析情報用バッファ長の平均値（単位はバイト）。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのVIEW CACHE SIZEのAVG値

Dic View Cache Size Freq

（DIC_VIEW_CACHE_SIZE_FREQ）※12

ビュー解析情報用バッファ上にあったビュー解析情報件数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのVIEW CACHE SIZEのFREQ値

Dic View Cache Size Max

（DIC_VIEW_CACHE_SIZE_MAX）※9

使用したビュー解析情報用バッファ長の最大値（単位はバイト）。

HI

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのVIEW CACHE SIZEのMAX値

Dic View Cache Size Min

（DIC_VIEW_CACHE_SIZE_MIN）※10

使用したビュー解析情報用バッファ長の最小値（単位はバイト）。

LO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのVIEW CACHE SIZEのMIN値

Dic View Cached Def

（DIC_VIEW_CACHED_DEF）※12

ビュー解析情報用バッファ中の解析情報数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのVIEW CACHED DEFのFREQ値

Dic View Def Cache Hit

（DIC_VIEW_DEF_CACHE_HIT）※12

ビュー解析情報用バッファヒット回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのVIEW DEF CACHE HITのFREQ値

Dic View Def Get Req

（DIC_VIEW_DEF_GET_REQ）※12

ビュー解析情報取得要求回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのVIEW DEF GET REQのFREQ値

Directory User Check Time Avg

（DIRECTORY_USER_CHECK_TIME_AVG）※11

ディレクトリ登録のユーザー認証時間の平均値（単位はマイクロ秒）。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのDIRECTORY USER CHECK TIMEのAVG値※8

Directory User Check Time Freq

（DIRECTORY_USER_CHECK_TIME_FREQ）※12

ディレクトリ登録のユーザー認証要求回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのDIRECTORY USER CHECK TIMEのFREQ値※8

Directory User Check Time Max

（DIRECTORY_USER_CHECK_TIME_MAX）※9

ディレクトリ登録のユーザー認証時間の最大値（単位はマイクロ秒）。

HI

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのDIRECTORY USER CHECK TIMEのMAX値※8

Directory User Check Time Min

（DIRECTORY_USER_CHECK_TIME_MIN）※10

ディレクトリ登録のユーザー認証時間の最小値（単位はマイクロ秒）。

LO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのDIRECTORY USER CHECK TIMEのMIN値※8

Dyanamic Size Avg

（DYNAMIC_SIZE_AVG）※11

予備領域。

AVG

double

No

常に0

Exec Time from Other Unit Avg

（EXEC_TIME_FROM_OTHER_UNIT_AVG）※11

他ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値（単位は100マイクロ秒）。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のRPCのEXEC TIME FROM OTHER UNITのAVG値

Exec Time from Other Unit Freq

（EXEC_TIME_FROM_OTHER_UNIT_FREQ）※12

他ユニットサーバからの1サービス当たりの実行回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のRPCのEXEC TIME FROM OTHER UNITのFREQ値

Exec Time from Other Unit Max

（EXEC_TIME_FROM_OTHER_UNIT_MAX）※9

他ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の最大値（単位は100マイクロ秒）。

HI

double

No

pdstedit（sys）のRPCのEXEC TIME FROM OTHER UNITのMAX値

Exec Time from Other Unit Min

（EXEC_TIME_FROM_OTHER_UNIT_MIN）※10

他ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の最小値（単位は100マイクロ秒）。

LO

double

No

pdstedit（sys）のRPCのEXEC TIME FROM OTHER UNITのMIN値

Exec Time on Own Unit Avg

（EXEC_TIME_ON_OWN_UNIT_AVG）※11

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の平均値（単位は100マイクロ秒）。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のRPCのEXEC TIME ON OWN UNITのAVG値

Exec Time on Own Unit Freq

（EXEC_TIME_ON_OWN_UNIT_FREQ）※12

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のRPCのEXEC TIME ON OWN UNITのFREQ値

Exec Time on Own Unit Max

（EXEC_TIME_ON_OWN_UNIT_MAX）※9

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の最大値（単位は100マイクロ秒）。

HI

double

No

pdstedit（sys）のRPCのEXEC TIME ON OWN UNITのMAX値

Exec Time on Own Unit Min

（EXEC_TIME_ON_OWN_UNIT_MIN）※10

自ユニットサーバからの1サービス当たりの実行時間の最小値（単位は100マイクロ秒）。

LO

double

No

pdstedit（sys）のRPCのEXEC TIME ON OWN UNITのMIN値

Group Check Time Avg

（GROUP_CHECK_TIME_AVG）※11

グループ判定実行時間の平均値（単位はマイクロ秒）。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのGROUP CHECK TIMEのAVG値※8

Group Check Time Freq

（GROUP_CHECK_TIME_FREQ）※12

グループ判定実行要求回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのGROUP CHECK TIMEのFREQ値※8

Group Check Time Max

（GROUP_CHECK_TIME_MAX）※9

グループ判定実行時間の最大値（単位はマイクロ秒）。

HI

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのGROUP CHECK TIMEのMAX値※8

Group Check Time Min

（GROUP_CHECK_TIME_MIN）※10

グループ判定実行時間の最小値（単位はマイクロ秒）。

LO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのGROUP CHECK TIMEのMIN値※8

Host

（HOST）

ホスト名。

COPY

string(33)

No

pdstedit（sys）のHOST値

Interval

（INTERVAL）

情報が収集される間隔（単位は秒）。

COPY

ulong

No

Agent Collector

Lock Queue Len Avg

（LOCK_QUEUE_LEN_AVG）※11

排他待ちになったユーザー数の平均値。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のLOCKのQUEUE LENのAVG値

Lock Queue Len Freq

（LOCK_QUEUE_LEN_FREQ）※12

排他待ちになったユーザー数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のLOCKのQUEUE LENのFREQ値

Lock Queue Len Max

（LOCK_QUEUE_LEN_MAX）※9

排他待ちになったユーザー数の最大値。

HI

double

No

pdstedit（sys）のLOCKのQUEUE LENのMAX値

Lock Queue Len Min

（LOCK_QUEUE_LEN_MIN）※10

排他待ちになったユーザー数の最小値。

LO

double

No

pdstedit（sys）のLOCKのQUEUE LENのMIN値

Lock Wait Time Avg

（LOCK_WAIT_TIME_AVG）※11

排他待ち時間の平均値（単位はミリ秒）。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のLOCKのWAIT TIMEのAVG値

Lock Wait Time Freq

（LOCK_WAIT_TIME_FREQ）※12

排他取得待ち発生件数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のLOCKのWAIT TIMEのFREQ値

Lock Wait Time Max

（LOCK_WAIT_TIME_MAX）※9

排他待ち時間の最大値（単位はミリ秒）。

HI

double

No

pdstedit（sys）のLOCKのWAIT TIMEのMAX値

Lock Wait Time Min

（LOCK_WAIT_TIME_MIN）※10

排他待ち時間の最小値（単位はミリ秒）。

LO

double

No

pdstedit（sys）のLOCKのWAIT TIMEのMIN値

Lock Wait Time Sum

（LOCK_WAIT_TIME_SUM）※12

排他待ち時間の合計値（単位はミリ秒）。

HILO

double

No

LOCK_WAIT_TIME_AVG * LOCK_WAIT_TIME_FREQ

Log Buffer Full

（LOG_BUFFER_FULL）※12

ログバッファ満杯回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のLOGのBUFFER FULLのFREQ値

Log File Swap Time Avg

（LOG_FILE_SWAP_TIME_AVG）※11

ログファイルスワップ時間の平均値（単位はミリ秒）。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のLOGのLOG FILE SWAP TIMEのAVG値

Log File Swap Time Freq

（LOG_FILE_SWAP_TIME_FREQ）※12

ログファイルスワップ回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のLOGのLOG FILE SWAP TIMEのFREQ値

Log File Swap Time Max

（LOG_FILE_SWAP_TIME_MAX）※9

ログファイルスワップ時間の最大値（単位はミリ秒）。

HI

double

No

pdstedit（sys）のLOGのLOG FILE SWAP TIMEのMAX値

Log File Swap Time Min

（LOG_FILE_SWAP_TIME_MIN）※10

ログファイルスワップ時間の最小値（単位はミリ秒）。

LO

double

No

pdstedit（sys）のLOGのLOG FILE SWAP TIMEのMIN値

Log Input Data Avg

（LOG_INPUT_DATA_AVG）※11

ロールバック時のログ入力データ長の平均値（単位はバイト）。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のLOGのLOG INPUT DATAのAVG値

Log Input Data Freq

（LOG_INPUT_DATA_FREQ）※12

ロールバック時のログ入力件数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のLOGのLOG INPUT DATAのFREQ値

Log Input Data Max

（LOG_INPUT_DATA_MAX）※9

ロールバック時のログ入力データ長の最大値（単位はバイト）。

HI

double

No

pdstedit（sys）のLOGのLOG INPUT DATAのMAX値

Log Input Data Min

（LOG_INPUT_DATA_MIN）※10

ロールバック時のログ入力データ長の最小値（単位はバイト）。

LO

double

No

pdstedit（sys）のLOGのLOG INPUT DATAのMIN値

Log Not Bus Len Avg

（LOG_NOT_BUS_LEN_AVG）※11

非バス部分のログブロック長の平均値（単位はバイト）。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のLOGのNOT BUS LENのAVG値

Log Not Bus Len Freq

（LOG_NOT_BUS_LEN_FREQ）※12

非バス部分のログ出力回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のLOGのNOT BUS LENのFREQ値

Log Not Bus Len Max

（LOG_NOT_BUS_LEN_MAX）※9

非バス部分のログブロック長の最大値（単位はバイト）。

HI

double

No

pdstedit（sys）のLOGのNOT BUS LENのMAX値

Log Not Bus Len Min

（LOG_NOT_BUS_LEN_MIN）※10

非バス部分のログブロック長の最小値（単位はバイト）。

LO

double

No

pdstedit（sys）のLOGのNOT BUS LENのMIN値

Log Output Block Len Avg

（LOG_OUTPUT_BLOCK_LEN_AVG）※11

ログ出力ブロック長の平均値（単位はバイト）。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のLOGのOUTPUT BLOCK LENのAVG値

Log Output Block Len Freq

（LOG_OUTPUT_BLOCK_LEN_FREQ）※12

ログブロック出力回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のLOGのOUTPUT BLOCK LENのFREQ値

Log Output Block Len Max

（LOG_OUTPUT_BLOCK_LEN_MAX）※9

ログ出力ブロック長の最大値（単位はバイト）。

HI

double

No

pdstedit（sys）のLOGのOUTPUT BLOCK LENのMAX値

Log Output Block Len Min

（LOG_OUTPUT_BLOCK_LEN_MIN）※10

ログ出力ブロック長の最小値（単位はバイト）。

LO

double

No

pdstedit（sys）のLOGのOUTPUT BLOCK LENのMIN値

Log Read Error

（LOG_READ_ERROR）※12

ログ読み出しエラー回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のLOGのREAD ERRORのFREQ値

Log Read from File

（LOG_READ_FROM_FILE）※12

ロールバック時のログ読み出し回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のLOGのREAD FROM FILEのFREQ値

Log Wait Buffer for IO Avg

（LOG_WAIT_BUFFER_FOR_IO_AVG）※11

ログ入出力待ちバッファ面数の平均値。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のLOGのWAIT BUFFER FOR IOのAVG値

Log Wait Buffer for IO Freq

（LOG_WAIT_BUFFER_FOR_IO_FREQ）※12

ログ入出力完了待ち件数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のLOGのWAIT BUFFER FOR IOのFREQ値

Log Wait Buffer for IO Max

（LOG_WAIT_BUFFER_FOR_IO_MAX）※9

ログ入出力待ちバッファ面数の最大値。

HI

double

No

pdstedit（sys）のLOGのWAIT BUFFER FOR IOのMAX値

Log Wait Buffer for IO Min

（LOG_WAIT_BUFFER_FOR_IO_MIN）※10

ログ入出力待ちバッファ面数の最小値。

LO

double

No

pdstedit（sys）のLOGのWAIT BUFFER FOR IOのMIN値

Log Wait Thread

（LOG_WAIT_THREAD）※12

カレントバッファなしによるログ出力待ち回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のLOGのWAIT THREADのFREQ値

Log Write Error

（LOG_WRITE_ERROR）※12

ログ書き込みエラー回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のLOGのWRITE ERRORのFREQ値

Log Write to File

（LOG_WRITE_TO_FILE）※12

システムログファイルへの書き込み回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のLOGのWRITE TO FILEのFREQ値

Message Len Avg

（MESSAGE_LEN_AVG）※11

スケジュールメッセージ長の平均値（単位はバイト）。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のSCHEDULEのMESSAGE LENのAVG値

Message Len Freq

（MESSAGE_LEN_FREQ）※12

スケジュールメッセージの発生件数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のSCHEDULEのMESSAGE LENのFREQ値

Message Len Max

（MESSAGE_LEN_MAX）※9

スケジュールメッセージ長の最大値（単位はバイト）。

HI

double

No

pdstedit（sys）のSCHEDULEのMESSAGE LENのMAX値

Message Len Min

（MESSAGE_LEN_MIN）※10

スケジュールメッセージ長の最小値（単位はバイト）。

LO

double

No

pdstedit（sys）のSCHEDULEのMESSAGE LENのMIN値

PLG-RTN Cache Hit

（PLG_RTN_CACHE_HIT）※12

プラグイン提供関数のルーチン定義情報用バッファヒット回数。※6

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのPLG-RTN CACHE HITのFREQ値

PLG-RTN Get Req

（PLG_RTN_GET_REQ）※12

プラグイン提供関数のルーチン定義取得要求回数。※6

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのPLG-RTN GET REQのFREQ値

Process Count Avg

（PROCESS_COUNT_AVG）※11

予備領域。

AVG

double

No

常に0

Process Count Max

（PROCESS_COUNT_MAX）※9

予備領域。

HI

double

No

常に0

Process Count Min

（PROCESS_COUNT_MIN）※10

予備領域。

LO

double

No

常に0

Process Request Over

（PROCESS_REQUEST_OVER）※12

最大起動プロセス数を超えたサービス要求数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のPROCESSのREQUEST OVERのFREQ値

Process Service Count Avg

（PROCESS_SERVICE_COUNT_AVG）※11

サービス実行中のサーバプロセス数の平均値。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のPROCESSのSERVICE COUNTのAVG値

Process Service Count Max

（PROCESS_SERVICE_COUNT_MAX）※9

サービス実行中のサーバプロセス数の最大値。

HI

double

No

pdstedit（sys）のPROCESSのSERVICE COUNTのMAX値

Process Service Count Min

（PROCESS_SERVICE_COUNT_MIN）※10

サービス実行中のサーバプロセス数の最小値。

LO

double

No

pdstedit（sys）のPROCESSのSERVICE COUNTのMIN値

Receive from Other Prcs

（RECEIVE_FROM_OTHER_PRCS）※12

自ユニットの他プロセスからのRECEIVE回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のRPCのRECEIVE FROM OTHER PRCSのFREQ値

Receive from Other Unit

（RECEIVE_FROM_OTHER_UNIT）※12

他ユニットからのRECEIVE回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のRPCのRECEIVE FROM OTHER UNITのFREQ値

Receive from Own Prcs

（RECEIVE_FROM_OWN_PRCS）※12

自プロセスからのRECEIVE回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のRPCのRECEIVE FROM OWN PRCSのFREQ値

Record Time

（RECORD_TIME）

統計ログレコードが出力されたグリニッジ標準時。

COPY

time_t

No

pdstedit（sys）のSTART値※1

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコード・タイプ識別子。

COPY

char(8)

No

Agent Collector

Registerd Ports Avg

（REGISTERED_PORTS_AVG）※11

予備領域。

AVG

double

No

常に0

Registerd Ports Freq

（REGISTERED_PORTS_FREQ）※12

予備領域。

HILO

double

No

常に0

Registerd Ports Max

（REGISTERED_PORTS_MAX）※9

予備領域。

HI

double

No

常に0

Registerd Ports Min

（REGISTERED_PORTS_MIN）※10

予備領域。

LO

double

No

常に0

Registry Cache Hit

（REGISTRY_CACHE_HIT）※12

レジストリ情報用バッファヒット回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのREGISTRY CACHE HITのFREQ値

Registry Cache Size Avg

（REGISTRY_CACHE_SIZE_AVG）※11

1レジストリ情報当たりのレジストリ情報用バッファ長の平均値（単位はバイト）。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのREGISTRY CACHE SIZEのAVG値

Registry Cache Size Freq

（REGISTRY_CACHE_SIZE_FREQ）※12

レジストリ情報用バッファ中のレジストリ情報数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのREGISTRY CACHE SIZEのFREQ値

Registry Cache Size Max

（REGISTRY_CACHE_SIZE_MAX）※9

1レジストリ情報当たりのレジストリ情報用バッファ長の最大値（単位はバイト）。

HI

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのREGISTRY CACHE SIZEのMAX値

Registry Cache Size Min

（REGISTRY_CACHE_SIZE_MIN）※10

1レジストリ情報当たりのレジストリ情報用バッファ長の最小値（単位はバイト）。

LO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのREGISTRY CACHE SIZEのMIN値

Registry Cache Total Size Avg

（REGISTRY_CACHE_TOTAL_SIZE_AVG）※11

レジストリ情報用バッファ総使用領域長の平均値（単位はバイト）。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのREGISTRY CACHE TOTAL SIZEのAVG値

Registry Cache Total Size Freq

（REGISTRY_CACHE_TOTAL_SIZE_FREQ）※12

レジストリ情報用バッファ中のレジストリ情報数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのREGISTRY CACHE TOTAL SIZEのFREQ値

Registry Cache Total Size Max

（REGISTRY_CACHE_TOTAL_SIZE_MAX）※9

レジストリ情報用バッファ総使用領域長の最大値（単位はバイト）。

HI

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのREGISTRY CACHE TOTAL SIZEのMAX値

Registry Cache Total Size Min

（REGISTRY_CACHE_TOTAL_SIZE_MIN）※10

レジストリ情報用バッファ総使用領域長の最小値（単位はバイト）。

LO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのREGISTRY CACHE TOTAL SIZEのMIN値

Registry Get Req

（REGISTRY_GET_REQ）※12

レジストリ情報取得要求回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのREGISTRY GET REQのFREQ値

Response on Own Unit Avg

（RESPONSE_ON_OWN_UNIT_AVG）※11

自ユニットサーバへのサービスレスポンス時間の平均値（単位は100マイクロ秒）。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のRPCのRESPONSE ON OWN UNITのAVG値

Response on Own Unit Freq

（RESPONSE_ON_OWN_UNIT_FREQ）※12

自ユニットサーバへのサービスレスポンス回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のRPCのRESPONSE ON OWN UNITのFREQ値

Response on Own Unit Max

（RESPONSE_ON_OWN_UNIT_MAX）※9

自ユニットサーバへのサービスレスポンス時間の最大値（単位は100マイクロ秒）。

HI

double

No

pdstedit（sys）のRPCのRESPONSE ON OWN UNITのMAX値

Response on Own Unit Min

（RESPONSE_ON_OWN_UNIT_MIN）※10

自ユニットサーバへのサービスレスポンス時間の最小値（単位は100マイクロ秒）。

LO

double

No

pdstedit（sys）のRPCのRESPONSE ON OWN UNITのMIN値

Response to Other Unit Avg

（RESPONSE_TO_OTHER_UNIT_AVG）※11

他ユニットサーバへのサービスレスポンス時間の平均値（単位は100マイクロ秒）。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のRPCのRESPONSE TO OTHER UNITのAVG値

Response to Other Unit Freq

（RESPONSE_TO_OTHER_UNIT_FREQ）※12

他ユニットサーバへのサービスレスポンス回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のRPCのRESPONSE TO OTHER UNITのFREQ値

Response to Other Unit Max

（RESPONSE_TO_OTHER_UNIT_MAX）※9

他ユニットサーバへのサービスレスポンス時間の最大値（単位は100マイクロ秒）。

HI

double

No

pdstedit（sys）のRPCのRESPONSE TO OTHER UNITのMAX値

Response to Other Unit Min

（RESPONSE_TO_OTHER_UNIT_MIN）※10

他ユニットサーバへのサービスレスポンス時間の最小値（単位は100マイクロ秒）。

LO

double

No

pdstedit（sys）のRPCのRESPONSE TO OTHER UNITのMIN値

Rollback

（ROLLBACK）※12

ロールバック回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のTRANSACTIONのROLLBACKのFREQ値

Rollback Rate

（ROLLBACK_RATE）

ロールバック率（単位は%）。

HILO

float

No

100*ROLLBACK/TRANS※14

RTN-_DEF Cache Total Size Avg

（RTN_DEF_CACHE_TOTAL_SIZE_AVG）※11

ルーチン定義情報用バッファ総使用長の平均値（単位はバイト）。※5

AVG

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのRTN-DEF CACHE TOTAL SIZEのAVG値

RTN-_DEF Cache Total Size Freq

（RTN_DEF_CACHE_TOTAL_SIZE_FREQ）※12

ルーチン定義情報用バッファ中のルーチン定義情報数。※5

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのRTN-DEF CACHE TOTAL SIZEのFREQ値

RTN-_DEF Cache Total Size Max

（RTN_DEF_CACHE_TOTAL_SIZE_MAX）※9

ルーチン定義情報用バッファ総使用長の最大値（単位はバイト）。※5

HI

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのRTN-DEF CACHE TOTAL SIZEのMAX値

RTN-_DEF Cache Total Size Min

（RTN_DEF_CACHE_TOTAL_SIZE_MIN）※10

ルーチン定義情報用バッファ総使用長の最小値（単位はバイト）。※5

LO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのRTN-DEF CACHE TOTAL SIZEのMIN値

RTN-DEF Cache Alloc Size Avg

（RTN_DEF_CACHE_ALLOC_SIZE_AVG）※11

確保したルーチン定義情報用バッファ長の平均値（単位はバイト）。※5

AVG

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのRTN-DEF CACHE ALLOC SIZEのAVG値

RTN-DEF Cache Alloc Size Freq

（RTN_DEF_CACHE_ALLOC_SIZE_FREQ）※12

確保したルーチン定義情報用バッファ個数。※5

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのRTN-DEF CACHE ALLOC SIZEのFREQ値

RTN-DEF Cache Alloc Size Max

（RTN_DEF_CACHE_ALLOC_SIZE_MAX）※9

確保したルーチン定義情報用バッファ長の最大値（単位はバイト）。※5

HI

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのRTN-DEF CACHE ALLOC SIZEのMAX値

RTN-DEF Cache Alloc Size Min

（RTN_DEF_CACHE_ALLOC_SIZE_MIN）※10

確保したルーチン定義情報用バッファ長の最小値（単位はバイト）。※5

LO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのRTN-DEF CACHE ALLOC SIZEのMIN値

RTN-DEF Cache Hit

（RTN_DEF_CACHE_HIT）※12

ルーチン定義情報用バッファヒット回数。※5

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのRTN-DEF CACHE HITのFREQ値

RTN-DEF Cache Size Avg

（RTN_DEF_CACHE_SIZE_AVG）※11

ルーチン定義情報用バッファに取得した1ルーチン定義情報当たりのルーチン定義情報用バッファ使用領域長の平均値（単位はバイト）。※5

AVG

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのRTN-DEF CACHE SIZEのAVG値

RTN-DEF Cache Size Freq

（RTN_DEF_CACHE_SIZE_FREQ）※12

ルーチン定義情報用バッファ中のルーチン定義情報数。※5

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのRTN-DEF CACHE SIZEのFREQ値

RTN-DEF Cache Size Max

（RTN_DEF_CACHE_SIZE_MAX）※9

ルーチン定義情報用バッファに取得した1ルーチン定義情報当たりのルーチン定義情報用バッファ使用領域長の最大値（単位はバイト）。※5

HI

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのRTN-DEF CACHE SIZEのMAX値

RTN-DEF Cache Size Min

（RTN_DEF_CACHE_SIZE_MIN）※10

ルーチン定義情報用バッファに取得した1ルーチン定義情報当たりのルーチン定義情報用バッファ使用領域長の最小値（単位はバイト）。※5

LO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのRTN-DEF CACHE SIZEのMIN値

RTN-DEF Get Req

（RTN_DEF_GET_REQ）※12

ルーチン定義情報取得要求回数。※5

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのRTN-DEF GET REQのFREQ値

Schedule Queue Len Avg

（SCHEDULE_QUEUE_LEN_AVG）※11

スケジュール待ち行列数の平均値。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のSCHEDULEのQUEUE LEN(SCH)のAVG値

Schedule Queue Len Freq

（SCHEDULE_QUEUE_LEN_FREQ）※12

スケジュール待ち行列数の発生件数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のSCHEDULEのQUEUE LEN(SCH)のFREQ値

Schedule Queue Len Max

（SCHEDULE_QUEUE_LEN_MAX）※9

スケジュール待ち行列数の最大値。

HI

double

No

pdstedit（sys）のSCHEDULEのQUEUE LEN(SCH)のMAX値

Schedule Queue Len Min

（SCHEDULE_QUEUE_LEN_MIN）※10

スケジュール待ち行列数の最小値。

LO

double

No

pdstedit（sys）のSCHEDULEのQUEUE LEN(SCH)のMIN値

Segment Size Avg

（SEGMENT_SIZE_AVG）※11

予備領域。

AVG

double

No

常に0

Send to Other Prcs

（SEND_TO_OTHER_PRCS）※12

自ユニットの他プロセスへのSEND回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のRPCのSEND TO OTHER PRCSのFREQ値

Send to Other Unit

（SEND_TO_OTHER_UNIT）※12

他ユニットへのSEND回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のRPCのSEND TO OTHER UNITのFREQ値

Send to Own Procs

（SEND_TO_OWN_PRCS）※12

自プロセスへのSEND回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のRPCのSEND TO OWN PRCSのFREQ値

Server Abort

（SERVER_ABORT）※12

予備領域。

HILO

double

No

常に0

Server Name

（SERVER_NAME）

サーバ名。

COPY

string(9)

No

pdstedit（sys）のSERVER値

Size for Buffer Avg

（SIZE_FOR_BUFFER_AVG）※11

予備領域。

AVG

double

No

常に0

SQLOBJ Cache Hit

（SQLOBJ_CACHE_HIT）※12

SQLオブジェクト用バッファヒット回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのSQLOBJ CACHE HITのFREQ値

SQLOBJ Get Req

（SQLOBJ_GET_REQ）※12

SQLオブジェクト取得要求回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのSQLOBJ GET REQのFREQ値

SQLOBJ Len Avg

（SQLOBJ_LEN_AVG）※11

SQLオブジェクト用バッファ中のSQLオブジェクト長の平均値（単位はバイト）。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのSTROBJ LENのAVG値

SQLOBJ Len Freq

（SQLOBJ_LEN_FREQ）※12

SQLオブジェクト用バッファ中のSQLオブジェクト数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのSQLOBJ LENのFREQ値

SQLOBJ Len Max

（SQLOBJ_LEN_MAX）※9

SQLオブジェクト用バッファ中のSQLオブジェクト長の最大値（単位はバイト）。

HI

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのSQLOBJ LENのMAX値

SQLOBJ Len Min

（SQLOBJ_LEN_MIN）※10

SQLオブジェクト用バッファ中のSQLオブジェクト長の最小値（単位はバイト）。

LO

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのSQLOBJ LENのMIN値

Static Size Avg

（STATIC_SIZE_AVG）※11

予備領域。

AVG

double

No

常に0

STROBJ Cache Hit

（STROBJ_CACHE_HIT）※12

ストアドプロシジャのオブジェクトのSQLオブジェクト用バッファヒット回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのSTROBJ CACHE HITのFREQ値

STROBJ Get Req

（STROBJ_GET_REQ）※12

ストアドプロシジャのオブジェクトの取得要求回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのSTROBJ GET REQのFREQ値

STROBJ Len Avg

（STROBJ_LEN_AVG）※11

SQLオブジェクト用バッファ中のストアドプロシジャのオブジェクト長の平均値（単位はバイト）。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのSQLOBJ LENのAVG値

STROBJ Len Freq

（STROBJ_LEN_FREQ）※12

SQLオブジェクト用バッファ中のストアドプロシジャのオブジェクト数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのSTROBJ LENのFREQ値

STROBJ Len Max

（STROBJ_LEN_MAX）※9

SQLオブジェクト用バッファ中のストアドプロシジャのオブジェクト長の最大値（単位はバイト）。

HI

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのSTROBJ LENのMAX値

STROBJ Len Min

（STROBJ_LEN_MIN）※10

SQLオブジェクト用バッファ中のストアドプロシジャのオブジェクト長の最小値（単位はバイト）。

LO

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのSTROBJ LENのMIN値

STROBJ Recompile

（STROBJ_RECOMPILE）※12

ストアドプロシジャのオブジェクトのリコンパイル回数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのSTROBJ RECOMPILEのFREQ値

Swap Out SQLOBJ

（SWAP_OUT_SQLOBJ）※12

SQLオブジェクト用バッファから出されたSQLオブジェクトの数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのSWAP OUT SQLOBJのFREQ値

Swap Out STROBJ

（SWAP_OUT_STROBJ）※12

SQLオブジェクト用バッファから出されたストアドプロシジャのオブジェクトの数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のFES-BES-DIC（SDS）INFORMATIONのSWAP OUT STROBJのFREQ値

Sync Get Interval Time Avg

（SYNC_GET_INTERVAL_TIME_AVG）※11

シンクポイントダンプ取得間隔時間の平均値（単位はミリ秒）。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のSYNC POINTのGET INTERVAL TIMEのAVG値

Sync Get Interval Time Freq

（SYNC_GET_INTERVAL_TIME_FREQ）※12

シンクポイントダンプの取得件数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のSYNC POINTのGET INTERVAL TIMEのFREQ値

Sync Get Interval Time Max

（SYNC_GET_INTERVAL_TIME_MAX）※9

シンクポイントダンプ取得間隔時間の最大値（単位はミリ秒）。

HI

double

No

pdstedit（sys）のSYNC POINTのGET INTERVAL TIMEのMAX値

Sync Get Interval Time Min

（SYNC_GET_INTERVAL_TIME_MIN）※10

シンクポイントダンプ取得間隔時間の最小値（単位はミリ秒）。

LO

double

No

pdstedit（sys）のSYNC POINTのGET INTERVAL TIMEのMIN値

Sync Get Interval Time Sum

（SYNC_GET_INTERVAL_TIME_SUM）※12

シンクポイントダンプ取得間隔時間の合計値（単位はミリ秒）。

HILO

double

No

SYNC_GET_INTERVAL_TIME_AVG * SYNC_GET_INTERVAL_TIME_FREQ

Sync Get Time Avg

（SYNC_GET_TIME_AVG）※11

シンクポイントダンプ取得時間の平均値（単位はミリ秒）。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のSYNC POINTのGET TIMEのAVG値

Sync Get Time Freq

（SYNC_GET_TIME_FREQ）※12

シンクポイントダンプの取得件数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のSYNC POINTのGET TIMEのFREQ値

Sync Get Time Max

（SYNC_GET_TIME_MAX）※9

シンクポイントダンプの取得所要時間の最大値（単位はミリ秒）。

HI

double

No

pdstedit（sys）のSYNC POINTのGET TIMEのMAX値

Sync Get Time Min

（SYNC_GET_TIME_MIN）※10

シンクポイントダンプ取得時間の最小値（単位はミリ秒）。

LO

double

No

pdstedit（sys）のSYNC POINTのGET TIMEのMIN値

Sync Get Time Sum

（SYNC_GET_TIME_SUM）※12

シンクポイントダンプ取得時間の合計値（単位はミリ秒）。

HILO

double

No

SYNC_GET_TIME_AVG * SYNC_GET_TIME_FREQ

System Server Abort

（SYSTEM_SERVER_ABORT）※12

予備領域。

HILO

double

No

常に0

Trans

（TRANS）

トランザクション数。

HILO

double

No

COMMIT+ROLLBACK

Trans/sec

（TRANS_RATE）

1秒当たりのトランザクション数。

HILO

float

No

TRANS/INTERVAL

TYPE-DEF Cache Alloc Size Avg

（TYPE_DEF_CACHE_ALLOC_SIZE_AVG）※11

確保したユーザー定義型情報用バッファ長の平均値（単位はバイト）。※4

AVG

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのTYPE-DEF CACHE ALLOC SIZEのAVG値

TYPE-DEF Cache Alloc Size Freq

（TYPE_DEF_CACHE_ALLOC_SIZE_FREQ）※12

確保したユーザー定義型情報用バッファ個数。※4

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのTYPE-DEF CACHE ALLOC SIZEのFREQ値

TYPE-DEF Cache Alloc Size Max

（TYPE_DEF_CACHE_ALLOC_SIZE_MAX）※9

確保したユーザー定義型情報用バッファ長の最大値（単位はバイト）。※4

HI

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのTYPE-DEF CACHE ALLOC SIZEのMAX値

TYPE-DEF Cache Alloc Size Min

（TYPE_DEF_CACHE_ALLOC_SIZE_MIN）※10

確保したユーザー定義型情報用バッファ長の最小値（単位はバイト）。※4

LO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのTYPE-DEF CACHE ALLOC SIZEのMIN値

TYPE-DEF Cache Hit

（TYPE_DEF_CACHE_HIT）※12

ユーザー定義型情報用バッファヒット回数。※4

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのTYPE-DEF CACHE HITのFREQ値

TYPE-DEF Cache Size Avg

（TYPE_DEF_CACHE_SIZE_AVG）※11

ユーザー定義型情報用バッファに取得した1型定義情報用バッファ使用領域長の平均値（単位はバイト）。※4

AVG

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのTYPE-DEF CACHE SIZEのAVG値

TYPE-DEF Cache Size Freq

（TYPE_DEF_CACHE_SIZE_FREQ）※12

ユーザー定義型情報用バッファ中の型定義情報数。※4

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのTYPE-DEF CACHE SIZEのFREQ値

TYPE-DEF Cache Size Max

（TYPE_DEF_CACHE_SIZE_MAX）※9

ユーザー定義型情報用バッファに取得した1型定義情報用バッファ使用領域長の最大値（単位はバイト）。※4

HI

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのTYPE-DEF CACHE SIZEのMAX値

TYPE-DEF Cache Size Min

（TYPE_DEF_CACHE_SIZE_MIN）※10

ユーザー定義型情報用バッファに取得した1型定義情報用バッファ使用領域長の最小値（単位はバイト）。※4

LO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのTYPE-DEF CACHE SIZEのMIN値

TYPE-DEF Cache Total Size Avg

（TYPE_DEF_CACHE_TOTAL_SIZE_AVG）※11

ユーザー定義型情報用バッファ総使用領域長の平均値（単位はバイト）。※4

AVG

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのTYPE-DEF CACHE TOTAL SIZEのAVG値

TYPE-DEF Cache Total Size Freq

（TYPE_DEF_CACHE_TOTAL_SIZE_FREQ）※12

ユーザー定義型情報を取得した件数。※4

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのTYPE-DEF CACHE TOTAL SIZEのFREQ値

TYPE-DEF Cache Total Size Max

（TYPE_DEF_CACHE_TOTAL_SIZE_MAX）※9

ユーザー定義型情報用バッファ総使用領域長の最大値（単位はバイト）。※4

HI

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのTYPE-DEF CACHE TOTAL SIZEのMAX値

TYPE-DEF Cache Total Size Min

（TYPE_DEF_CACHE_TOTAL_SIZE_MIN）※10

ユーザー定義型情報用バッファ総使用領域長の最小値（単位はバイト）。※4

LO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのTYPE-DEF CACHE TOTAL SIZEのMIN値

TYPE-DEF Get Req

（TYPE_DEF_GET_REQ）※12

型定義情報取得要求回数。※4

HILO

double

No

pdstedit（sys）のDICTIONARYのTYPE-DEF GET REQのFREQ値

Use Lock Table Avg

（USE_LOCK_TABLE_AVG）※11

排他資源管理テーブル使用率の平均値（単位は%）。

AVG

double

No

pdstedit（sys）のLOCKのUSE LOCK TABLEのAVG値

Use Lock Table Freq

（USE_LOCK_TABLE_FREQ）※12

排他資源管理テーブルの使用率が5%増加する事象の発生件数。

HILO

double

No

pdstedit（sys）のLOCKのUSE LOCK TABLEのFREQ値

Use Lock Table Max

（USE_LOCK_TABLE_MAX）※9

排他資源管理テーブル使用率の最大値（単位は%）。

HI

double

No

pdstedit（sys）のLOCKのUSE LOCK TABLEのMAX値

Use Lock Table Min

（USE_LOCK_TABLE_MIN）※10

排他資源管理テーブル使用率の最小値（単位は%）。

LO

double

No

pdstedit（sys）のLOCKのUSE LOCK TABLEのMIN値

注※1

sys_DAT内のフィールドSTARTは「MM/DD/hh：mm」の形式で出力されますが，PFM-Agent for HiRDBでは，time_t型に変換してPI_SSYSレコードを作成します。その場合，年は現在時刻を基に，年のまたがりを考慮して設定してください。また，秒は0秒に設定してください。

注※2

HiRDBマニュアルでは「TBL-DEF」ですが，PFM - Manager名は「TBL_DEF」となっています。

注※3

HiRDBマニュアルでは「CON/DBA」ですが，PFM - Manager名は「CON_DBA」となっています。

注※4

HiRDBマニュアルでは「TYPE-DEF」ですが，PFM - Manager名は「TYPE_DEF」となっています。

注※5

HiRDBマニュアルでは「RTN-DEF」ですが，PFM - Manager名は「RTN_DEF」となっています。

注※6

HiRDBマニュアルでは「PLG-RTN」ですが，PFM - Manager名は「PLG_RTN」となっています。

注※7

HiRDBマニュアルでは「REGISTRY-DEF」ですが，PFM - Manager名は「REGISTRY_DEF」となっています。

注※8

このフィールドはHiRDB 06-00で追加されたので，HiRDB 05-06では固定値0が設定されます。

注※9

履歴レポートで複数レコードの値を集約する場合（例えば，1時間単位に収集したレコードを1日単位に表示する場合），集約されるレコードに含まれる値の上限値を保持します。

注※10

履歴レポートで複数レコードの値を集約する場合（例えば，1時間単位に収集したレコードを1日単位に表示する場合），集約されるレコードに含まれる値の下限値を保持します。

注※11

履歴レポートで複数レコードの値を集約する場合（例えば，1時間単位に収集したレコードを1日単位に表示する場合），集約されるレコードに含まれる値の平均を計算します。Storeデータベースには末尾に_TOTAL，_COUNTが付いたフィールドが追加されます。集約された値が表す平均値は，集約期間内でのフィールド値の総和（_TOTALが付いたフィールドの値）を収集レコード数（_COUNTが付いたフィールドの値）で割ったものとして定義されます。

注※12

履歴レポートで複数レコードの値を集約する場合（例えば，1時間単位に収集したレコードを1日単位に表示する場合），集約されるレコードに含まれる値の平均を計算します。Storeデータベースには末尾に_HI，_LO，_TOTAL，_COUNTが付いたフィールドが追加されます。また，Viewには（Max），（Min），（Total）が付いたフィールドが追加され，履歴レポートで利用できます。集約された値が表す平均値は，集約期間内でのフィールド値の総和（_TOTALが付いたフィールドの値）を収集レコード数（_COUNTが付けられたフィールドの値）で割ったものとして定義されます。

注※13

TRANSの値が0の場合，COMMIT_RATEは100を設定する。

注※14

TRANSの値が0の場合，ROLLBACK_RATEは0を設定する。

HiRDB System（PD_HRDS）

HiRDB System（PD_HRDS）レコードは，予約レコードのため使用できません。

RDAREA Detailed Status（PI_RDDS）

機能

RDAREA Detailed Status（PI_RDDS）レコードには，RDエリアについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。RDエリアごとに1行作成されます。

注意

サーバまたはユニットの構成を変更した場合，最新の構成を反映するためにエージェントを再起動してください。

HiRDBの性能に影響を与えないために，Collection Intervalは少なくとも3600秒以上に設定してください。

データソースがpddbstコマンドのフィールドの値を収集する場合，HiRDB 07-01-/Aより前のバージョンのHiRDBでは，レコード収集時にグローバルバッファの性能が劣化するおそれがあります。

共用RDエリアの場合，更新できるバックエンドサーバについての情報だけが収集されます。

pddbstコマンドから取得されるフィールドは，次に示す場合以外では，pddbstコマンドを実行できないため取得されません。

収集対象RDエリア種別が，データディクショナリ用RDエリア，データディクショナリLOB用RDエリア，ユーザ用RDエリア，ユーザLOB用RDエリア，レジストリ用RDエリア，およびレジストリLOB用RDエリアの場合。

マニュアル「HiRDBコマンドリファレンス」の「RDエリアの状態によるユティリティ及びUAPの実行可否」で説明している，RDエリアがデータベース状態解析ユティリティを実行できる状態である場合。

この場合，数値フィールドは0に，文字列フィールドは空白に設定されます。

RDエリア名の前方および後方に空白文字を含むRDエリアについては，動作が保証されません。

このレコードを収集すると，pddbstコマンドを同時に最大1個加算して実行します。マニュアル「HiRDBシステム定義」のpd_utl_exec_modeの説明を参照して，設定を見直してください。

このレコードは，jpcagtbdef.iniファイルによって収集対象のRDエリアを選択できます。jpcagtbdef.iniファイルを編集しない場合は，すべてのRDエリアに関するパフォーマンスデータを収集します。

jpcagtbdef.iniファイルの設定方法については，「2.4　セットアップ」または「3.4　セットアップ」のインスタンス設定ファイルの設定に関する説明を参照してください。

このレコードは，PI_RDSTレコードで収集するすべての情報を含みますが，情報量が多い分，収集に時間と負荷が掛かります。PI_RDSTレコードで収集する情報で監視できるようであればPI_RDSTレコードで収集することを推奨します。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

3600

○

Collection Offset

1400

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

Yes

×

ODBCキーフィールド

PI_RDDS_RDAREA_NAME

ライフタイム

RDエリアの作成から削除まで。

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：341バイト

フィールド

各項目の詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」のpddbls -r ALL -aコマンドとpddbst -k phys -fコマンドの実行結果の説明を参照してください。

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Auto Extend Error Code

（AUTO_EXTEND_ERROR_CODE）

自動増分ができなかった場合のエラーコード。

COPY

ulong

No

pddbst -k phys -f -bのError Code値※13※16

Auto Extend Status

（AUTO_EXTEND_STATUS）

自動増分機能の抑止状態。

SUP：抑止されている状態。

NOSUP：抑止されていない状態。

COPY

string(8)

No

pddbst -k phys -f -bのAuto Extend Status値※13※16

Auto Extend Use

（AUTO_EXTEND_USE）

自動増分機能の使用状況。

USE：自動増分機能を使用している。

NOUSE：自動増分機能を使用していない。

COPY

string(8)

No

pddbst -k phys -f -bのAuto Extend Use値※13※16

Available Used Page %

（PERCENT_AVAIL_USED_PAGES）

使用中空きページ数の比率（単位は%）。

COPY

short

No

PERCENT_USED_PAGES-PERCENT_FULL_USED_PAGES※11※16

Available Used Pages

（AVAIL_USED_PAGES）

使用中空きページ数。

COPY

ulong

No

USED_PAGES-FULL_USED_PAGES※11※16

Buffer Name

（BUFFER_NAME）

グローバルバッファ名。

COPY

string(17)

No

pdbufls -k defのBUFFNAME値※15

Extension Segment Size

（EXTENSION_SEGMENT_SIZE）

増分セグメント数。RDエリアの増分指定がない場合は0。

COPY

ulong

No

ディクショナリ表※1

File Count

（FILE_COUNT）

HiRDBファイル数。

COPY

ulong

No

ディクショナリ表※1

Free %

（PERCENT_FREE）

未使用セグメントの割合（単位は%）。

COPY

float

No

100 * UNUSED_AREA_SEG / TOTAL_AREA_SEG※14

Free MBytes

（FREE_BYTES）

未使用セグメントの総容量（単位はメガバイト）。

COPY

double

No

UNUSED_AREA_SEG * SIZE_OF_PAGE * SEGMENT_SIZE※14

Freeze Specified

（FREEZE_SPECIFIED）

RDエリアが更新凍結されているかどうかの情報。

COPY

string(2)

No

pddbst -k phys -f -bのFreeze Specified値※4※13※16

Full Used Page %

（PERCENT_FULL_USED_PAGES）

満杯ページ数の比率（単位は%）。

COPY

short

No

pddbst -k phys -f -bのPageのFull列(%)の値※11※13※16

Full Used Pages

（FULL_USED_PAGES）

満杯ページ数。

COPY

ulong

No

pddbst -k phys -f -bのPageのFull列の値※11※13※16

Gen Number

（GEN_NUMBER）

該当するRDエリアの世代番号。

COPY

short

No

pddbst -k phys -f -bのGeneration Number値※6※13※16

Hold Code 1

（HOLD_CODE1）

該当するRDエリアの閉塞要因コード。

COPY

short

No

pddbst -k phys -f -bのHistory1のHold Code値※3※13※16

Hold Code 2

（HOLD_CODE2）

Hold Status 1の1つ前の閉塞要因コード情報。

COPY

short

No

pddbst -k phys -f -bのHistory2のHold Code値※3※13※16

Hold Status 1

（HOLD_STATUS1）

該当するRDエリアの閉塞種別。

1.「Error Shutdown」（障害閉塞）

2.「Command Shutdown」（HiRDBの障害検知によるコマンド閉塞）

3. pddbstが出力した値（「FLT」または「CMD」以外の値の場合）

4. 空白（それ以外の場合）

COPY

string(4)

No

pddbst -k phys -f -bのHistory1のHold Status値※2※13※16

Hold Status 2

（HOLD_STATUS2）

Hold Status 1の1つ前の閉塞情報。

COPY

string(4)

No

pddbst -k phys -f -bのHistory2のHold Status値※2※13※16

Hold Time 1

（HOLD_TIME1）

該当するRDエリアの閉塞時刻。

COPY

time_t

No

pddbst -k phys -f -bのHistory1のHold Time値※3※13※16

Hold Time 2

（HOLD_TIME2）

Hold Status 1の1つ前の閉塞時刻情報。

COPY

time_t

No

pddbst -k phys -f -bのHistory2のHold Time値※3※13※16

I/O Ops/sec

（IO_RATE）

予備領域。

HILO

float

No

常に0

Index Count

（N_INDEX）

格納インデックス数（定義数）。

COPY

ulong

No

ディクショナリ表※1

Interval

（INTERVAL）

情報が収集される間隔（単位は秒）。

COPY

ulong

No

Agent Collector

Last Segment

（LAST_SEGMENT）

使用されているセグメントの最後を示す位置情報。Segment OverがYのときは，常に最後のセグメントを示す。

COPY

ulong

No

pddbst -k phys -f -bのLast Segment値の分子※8※13※16

Lobmap Over

（LOBMAP_OVER）

LOB管理エントリがすべて使用されているかどうかの情報。

Y：すべて使用されている。

N：未使用のエントリが残っている。

COPY

string(2)

No

pddbst -k phys -f -bのLobmap Over値※7※13※16

Mbytes

（BYTES）

RDエリア容量（単位はメガバイト）。

COPY

double

No

TOTAL_AREA_SEG * SIZE_OF_PAGE * SEGMENT_SIZE※14

Original RDAREA Name

（ORIG_RDAREA_NAME）

オリジナルRDエリア名。

COPY

string(31)

No

pddbst -k phys -f -bのOriginal RD Area Name値※5※13※16

Page Size

（SIZE_OF_PAGE）

ページ長（単位はバイト）。

COPY

ulong

No

ディクショナリ表※1

RDAREA Name

（RDAREA_NAME）

RDエリア名。

COPY

string(31)

No

pddbls -r ALL -aのRDAREA値

RDAREA Status

（RDAREA_STATUS）

RDエリアの状態。表示される値は次のとおり。

CLOSE，CLOSE HOLD，CLOSE HOLD（INQ），CLOSE HOLD（CMD），CLOSE HOLD（BU），CLOSE HOLD（BU I），CLOSE HOLD（BU W），CLOSE HOLD（BU IW），CLOSE HOLD（SYNC），CLOSE HOLD（ORG），CLOSE ACCEPT-HOLD，HOLD，HOLD（INQ），HOLD（CMD），HOLD（BU），HOLD（BU I），HOLD（BU W），HOLD（BU IW），HOLD（SYNC），HOLD（ORG），ACCEPT-HOLD，OPEN

COPY

string(18)

No

pddbls -r ALL -aのSTATUS値

RDAREA Type

（RDAREA_TYPE）

RDエリア種別。表示される値は次のとおり。

MAST，DDIR，DDIC，DLOB，USER，ULOB，LIST，RGST，RLOB

COPY

string(5)

No

pddbls -r ALL -aのTYPE値

Reads/sec

（READS_RATE）

予備領域。

HILO

float

No

常に0

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻。

COPY

time_t

No

Agent Collector

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

COPY

char(8)

No

Agent Collector

Replica RDAREAs

（REPLICA_RDAREAS）

レプリカRDエリアの数。

COPY

short

No

pddbst -k phys -f -bのReplica RD Area Count値※6※13※16

Segment Over

（SEGMENT_OVER）

LOB用RDエリアが乱れているかどうかの情報。

Y：乱れている。

N：乱れていない。

COPY

string(2)

No

pddbst -k phys -f -bのSegment Over値※7※13r※16

Segment Size

（SEGMENT_SIZE）

セグメントサイズ（単位はページ）。

COPY

ulong

No

ディクショナリ表※1

Server Name

（SERVER_NAME）

サーバ名。

COPY

string(9)

No

pddbls -r ALL -aのSERVER値

Table Count

（N_TABLE）

格納表数（定義数）。

COPY

ulong

No

ディクショナリ表※1

Total Pages

（TOTAL_PAGES）

RDエリア内のセグメント中のページ数の合計（使用中ページ数＋未使用ページ数）。

COPY

ulong

No

pddbst -k phys -f -bのPageのSum列の値※12※13※16

Total RDAREA Segments

（TOTAL_AREA_SEG）

RDエリア内の全セグメント数。

COPY

double

No

pddbls -r ALL -aのSEGMENT値の分母※14

Unused Page %

（PERCENT_UNUSED_PAGES）

未使用ページ数の比率（単位は%）。

COPY

short

No

100-PERCENT_USED_PAGES※16

Unused Pages

（UNUSED_PAGES）

未使用ページ数。

COPY

ulong

No

TOTAL_PAGES-USED_PAGES※16

Unused RDAREA Segments

（UNUSED_AREA_SEG）

RDエリア内の未使用セグメント数。

COPY

double

No

pddbls -r ALL -aのSEGMENT値の分子※14

Used %

（PERCENT_USED）

使用中セグメントの割合（単位は%）。

COPY

float

No

100 * （TOTAL_AREA_SEG -UNUSED_AREA_SEG） / TOTAL_AREA_SEG※14

Used MBytes

（USED_BYTES）

使用中セグメントの総容量（単位はメガバイト）。

COPY

double

No

（TOTAL_AREA_SEG - UNUSED_AREA_SEG） * SIZE_OF_PAGE * SEGMENT_SIZE※14

Used Page %

（PERCENT_USED_PAGES）

使用中ページ数の比率（単位は%）。

COPY

short

No

pddbst -k phys -f -bのPageのUsed列(%)の値※10※13※16

Used Pages

（USED_PAGES）

使用中ページ数。

COPY

ulong

No

pddbst -k phys -f -bのPageのUsed列の値※9※13※16

Used RDAREA Segments

（USED_AREA_SEG）

RDエリア内の使用中セグメント数。

COPY

ulong

No

TOTAL_AREA_SEG-UNUSED_AREA_SEG※14

Writes/sec

（WRITES_RATE）

予備領域。

HILO

float

No

常に0

注※1

次に示すSQL文の結果です。

select RDAREA_NAME,RDAREA_ID,RDAREA_TYPE,PAGE_SIZE,SEGMENT_SIZE,FILE_COUNT,N_TABLE,N_INDEX,EXTENSION_SEGMENT_SIZE from "MASTER".SQL_RDAREAS

注※2

HiRDB 06-00以前のバージョンのHiRDBでは空白になります。

注※3

HiRDB 06-00以前のバージョンのHiRDBでは0になります。

注※4

LOB用RDエリア以外の場合は空白になります。

HiRDB 06-01以前のバージョンのHiRDBでは必ず空白になります。

注※5

HiRDB Staticizer Optionがインストールされていない場合は空白になります。

HiRDB 06-00以前のバージョンのHiRDBでは必ず空白になります。

注※6

HiRDB Staticizer Optionがインストールされていない場合は0になります。

HiRDB 06-00以前のバージョンのHiRDBでは必ず0になります。

注※7

LOB用RDエリア以外の場合は空白になります。

注※8

LOB用RDエリア以外の場合は0になります。

注※9

LOB用RDエリアの場合はUSED_AREA_SEGの値と等しくなります。

注※10

LOB用RDエリアの場合はPERCENT_USEDの値と等しくなります。

注※11

LOB用RDエリアの場合は必ず0になります。

注※12

LOB用RDエリアの場合はTOTAL_AREA_SEGの値と等しくなります。

注※13

pddbstの-bオプションは，HiRDB 07-01-/A以降のHiRDBで指定されます。

注※14

RDエリアの状態によってpddblsの出力結果にSEGMENT情報が出力されない場合があります。このときのフィールドの設定値は次のようになります。なお，RDエリアの状態に対するSEGMENT行の表示有無については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」のpddblsについて説明している章を参照してください。

フィールド名

設定値

Free %

0

Free MBytes

0

Mbytes

Page Size * Segment Size / 1048576

Total RDAREA Segments

0

Unused RDAREA Segments

0

Used %

100

Used MBytes

Page Size * Segment Size / 1048576

Used RDAREA Segments

1

注※15

RDエリア種別が次のどれかである場合には，ディレクトリ部のグローバルバッファ名だけを格納します。ディレクトリ部については，マニュアル「HiRDB システム定義」のグローバルバッファに関するオペランドについて説明している章を参照してください。

データディクショナリLOB用RDエリア

ユーザーLOB用RDエリア

レジストリLOB用RDエリア

注※16

pddbstコマンドはRDエリアの状態によって動作しない場合があります。このとき，レコードのフィールドの設定値は次のようになります。pddbstのコマンド仕様については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

フィールド名

設定値

Auto Extend Error Code

0

Auto Extend Status

空白

Auto Extend Use

空白

Available Used Page %

0

Available Used Pages

0

Freeze Specified

空白

Full Used Page %

0

Full Used Pages

0

Gen Number

0

Hold Code 1

0

Hold Code 2

0

Hold Status 1

空白

Hold Status 2

空白

Hold Time 1

0

Hold Time 2

0

Last Segment

0

Lobmap Over

空白

Original RDAREA Name

空白

Replica RDAREAs

0

Segment Over

空白

Total Pages

0

Unused Page %

0

Unused Pages

0

Used Page %

0

Used Pages

0

RDAREA HiRDB File（PI_RDFL）

機能

RDAREA HiRDB File（PI_RDFL）レコードには，RDエリア用に割り当てられたHiRDBファイルについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。HiRDBファイルとRDエリアの組み合わせごとに1行作成されます。

注意

サーバまたはユニットの構成を変更した場合，最新の構成を反映するためにエージェントを再起動してください。

このレコードに対してはリアルタイムレポートを作成しないでください。リアルタイムレポートを作成した場合には何も表示されません。

Collection Intervalは25920000秒（約10か月）以下にしてください。

Collection Intervalは次のように設定してください。

Collection Interval ＞ 監視対象HiRDBのシンクポイント発生間隔

このように設定しない場合，収集間隔中にfilの統計情報が出力されず，レコードの情報が取得できない場合があります。HiRDBのシンクポイント発生間隔については，マニュアル「HiRDB システム定義」のシンクポイントダンプの取得間隔に関する説明を参照してください。

このレコードはHiRDBのfil統計情報が収集されている期間だけ収集できます。収集開始，収集停止の契機はそれぞれ次のとおりです。

<HiRDBの統計情報の出力が開始される契機>

・HiRDB稼働中にpdstbeginコマンドを実行した時。

・システム共通定義pdsysで，pdstbeginオペランドを指定してHiRDBを開始した時。

<HiRDBの統計情報の出力が停止される契機>

・HiRDB稼働中にpdstendコマンドを実行した時。

・HiRDBを停止した時。

共用RDエリアの場合，サーバごとに別の行として収集されます。

稼働していない非マネジャユニットの情報は収集できません。

稼働OSがWindowsで，IPアドレス引き継ぎなしのスタンバイ型系切り替え，または1：1スタンバイレス型系切り替えのユニットの場合，HiRDB 07-00以降の場合だけユニットの情報を収集できます。

pdfstatfsコマンド出力をデータソースとするフィールドについては，以下の注意事項があります。

・影響分散スタンバイレス型，あるいは1：1スタンバイレス型系切り替えを適用しているユニットにおいて，当該レコード収集と系切り替えが重なりpdfstatfsコマンドがエラーとなった場合，エラーとなったファイルシステム領域レコードの特定のフィールドの値は次の表に示す値となります。

・影響分散スタンバイレス型，あるいは1：1スタンバイレス型系切り替えを適用しているユニットにおいて，当該レコード収集と系切り替えが重なった場合，共通メッセージログにKAVF15071-Wメッセージを出力する場合があります。その場合，メッセージに出力されたサーバに該当するレコードの特定のフィールドの値は次の表に示す値となります。

・影響分散スタンバイレス型，あるいは1：1スタンバイレス型系切り替えを適用しているユニットにおいて，filの統計情報を取得しているサーバが停止している場合，そのサーバに属するファイルシステム領域レコードの特定のフィールドの値は次の表に示す値となります。

・jpcagtbdef.iniファイルのPDCONFPATHセクションの指定が誤っている場合，誤って指定したユニットに存在するHiRDBファイルシステム領域レコードの特定のフィールドの値は次の表に示す値となります。

Manager名(View名)

値

HiRDB File System Area Type

空白

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

3600

○

Collection Offset

200

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

Yes

×

ODBCキーフィールド

PI_RDFL_FS_NAME

PI_RDFL_HIRDB_FILE_NAME

PI_RDFL_RDAREA_NAME

PI_RDFL_SERVER_NAME

ライフタイム

統計情報が出力開始されてから出力停止されるまで。

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：416バイト

フィールド

pdsteditコマンドは統計解析ユティリティを示し，括弧の中は編集項目を示します。

各項目の詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」のpdsteditコマンドの実行結果の説明を参照してください。

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

AIO Read

（AIO_READ）

非同期READ回数。

COPY

double

No

pdstedit（fil）のAIO READ値※4

AIO Write

（AIO_WRITE）

非同期WRITE回数。

COPY

double

No

pdstedit（fil）のAIO WRITE値※4

Close

（CLOSE）

クローズ発生回数。

COPY

double

No

pdstedit（fil）のCLOSE値※4

HiRDB File Name

（HIRDB_FILE_NAME）

HiRDBファイル名。

COPY

string(31)

No

pdstedit（fil）のFILE NAME値からHiRDBファイル名を取り出した値※3

HiRDB File System Area Name

（FS_NAME）

HiRDBファイルシステム名（絶対パス表示）。

COPY

string(166)

No

pdstedit（fil）のFILE NAME値からHiRDBファイル名を取り除いたパス※2

HiRDB File System Area Type

（FS_TYPE）

HiRDBファイルシステム領域種別（DB，DB（NOLOB），SDB，SVR）。

COPY

string(10)

No

pdfstatfs -d -b FS_NAMEのinitialize area kind値

Host

（HOST）

ホスト名。

COPY

string(33)

No

pdstedit（fil）のHOST値

I/O Ops/sec

（IO_RATE）※6

1秒当たりのI/O回数。

HILO

float

No

（SYNC_READ＋SYNC_WRITE＋AIO_READ＋AIO_WRITE）/divisor※5

Interval

（INTERVAL）

情報が収集される間隔（単位は秒）。

COPY

ulong

No

Agent Collector

IO Error

（IO_ERROR）

入出力エラー発生回数。

COPY

double

No

pdstedit（fil）のIO ERROR値※4

List IO

（LIST_IO）

システム固有情報。

COPY

double

No

pdstedit（fil）のLIST IO値※4

Open

（OPEN）

オープン発生回数。

COPY

double

No

pdstedit（fil）のOPEN値※4

RDAREA Name

（RDAREA_NAME）

RDエリア名。

COPY

string(31)

No

pdstedit（fil）のRDAREA NAME値

Reads/sec

（READS_RATE）※6

1秒当たりの読み込み処理回数。

HILO

float

No

（SYNC_READ＋AIO_READ）/divisor

※5

Record Time

（RECORD_TIME）

fil_DATのLOG GET TIMEで最初に出力されたグリニッジ標準時。

COPY

time_t

No

pdstedit（fil）のLOG GET TIME値※1

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコード・タイプ識別子。

COPY

char(8)

No

Agent Collector

Server Name

（SERVER_NAME）

サーバ名。

COPY

string(9)

No

pdstedit（fil）のSERVER値

Sync Read

（SYNC_READ）

同期READ発生回数。

COPY

double

No

pdstedit（fil）のSYNC READ値※4

Sync Write

（SYNC_WRITE）

同期WRITE回数。

COPY

double

No

pdstedit（fil）のSYNC WRITE値※4

Writes/sec

（WRITES_RATE）※6

1秒当たりの書き込み処理回数。

HILO

float

No

（SYNC_WRITE＋AIO_WRITE）/divisor

※5

注※1

fil_DAT内のフィールドHOST，SERVER，FILE NAME，RDAREA NAMEの組でグループ分けをしたとき，各グループで最初のLOG GET TIMEを設定します。

fil_DAT内のフィールドLOG GET TIMEは「MM/DD/hh:mm:ss」の形式で出力されますが，PFM-Agent for HiRDBではtime_t型に変換してPI_RDFLレコードを作成します。そのとき，年は現在時刻を基に年のまたがりを考慮して設定されます。

注※2

絶対パス表示のHiRDBファイル名からHiRDBファイル名を取り除いて作成します。

（例）「/users/hirdb_s/area/rdsys04/rddata01」から「/users/hirdb_s/area/rdsys04」を取得します。

注※3

絶対パス表示のHiRDBファイル名から絶対パス表示のHiRDBファイルシステム領域名を取り除いて作成します。

注※4

fil_DAT内のHOST，SERVER，FILE NAME，RDAREA NAMEの組でグループ分けをして，各フィールドの数値データを合算します。数値データではなく「**********」が出力されている場合はオーバーフローを意味しているので，固定値0が設定されます。

注※5

divisorは，次に示す算出式で計算します。

fil_DAT内のフィールドHOST，SERVER，FILE NAME，RDAREA NAMEの組でグループ分けをしたとき，各グループでの最後のLOG GET TIME − 前回収集時刻 ＋ 1

注※6

履歴レポートで複数レコードの値を集約する場合（例えば，1時間単位に収集したレコードを1日単位に表示する場合），集約されるレコードに含まれる値の平均を計算します。Storeデータベースには末尾に_HI，_LO，_TOTAL，_COUNTが付いたフィールドが追加されます。また，Viewには（Max），（Min），（Total）が付いたフィールドが追加され，履歴レポートで利用できます。集約された値が表す平均値は，集約期間内でのフィールド値の総和（_TOTALが付いたフィールドの値）を収集レコード数（_COUNTが付けられたフィールドの値）で割ったものとして定義されます。

RDAREA HiRDB File System Area（PI_RDFS）

機能

RDAREA HiRDB File System Area（PI_RDFS）レコードには，RDエリア用HiRDBファイルシステム領域についての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。HiRDBファイルシステム領域とRDエリアの組み合わせごとに1行作成されます。

注意

サーバまたはユニットの構成を変更した場合，最新の構成を反映するためにエージェントを再起動してください。

このレコードに対してはリアルタイムレポートを作成しないでください。リアルタイムレポートを作成した場合には何も表示されません。

Collection Intervalは25920000秒（約10か月）以下にしてください。

Collection Intervalは次のように設定してください。

Collection Interval ＞ 監視対象HiRDBのシンクポイント発生間隔

このように設定しない場合，収集間隔中にfilの統計情報が出力されず，レコードの情報が取得できない場合があります。HiRDBのシンクポイント発生間隔については，マニュアル「HiRDB システム定義」のシンクポイントダンプの取得間隔に関する説明を参照してください。

このレコードはHiRDBのfil統計情報が収集されている期間だけ収集できます。収集開始，収集停止の契機はそれぞれ次のとおりです。

<HiRDBの統計情報の出力が開始される契機>

・HiRDB稼働中にpdstbeginコマンドを実行した時。

・システム共通定義pdsysで，pdstbeginオペランドを指定してHiRDBを開始した時。

<HiRDBの統計情報の出力が停止される契機>

・HiRDB稼働中にpdstendコマンドを実行した時。

・HiRDBを停止した時。

共用RDエリアの場合，サーバごとに別の行として収集されます。

稼働していないユニットの情報は収集できません。

稼働OSがWindowsで，IPアドレス引き継ぎなしのスタンバイ型系切り替え，または1：1スタンバイレス型系切り替えのユニットの場合，HiRDB 07-00以降の場合だけユニットの情報を収集できます。

pdfstatfsコマンド出力をデータソースとするフィールドについては，以下の注意事項があります。

・影響分散スタンバイレス型，あるいは1：1スタンバイレス型系切り替えを適用しているユニットにおいて，当該レコード収集と系切り替えが重なりpdfstatfsコマンドがエラーとなった場合，エラーとなったファイルシステム領域レコードの特定のフィールドの値は次の表に示す値となります。

・影響分散スタンバイレス型，あるいは1：1スタンバイレス型系切り替えを適用しているユニットにおいて，当該レコード収集と系切り替えが重なった場合，共通メッセージログにKAVF15071-Wメッセージを出力する場合があります。その場合，メッセージに出力されたサーバに該当するレコードの特定のフィールドの値は次の表に示す値となります。

・影響分散スタンバイレス型，あるいは1：1スタンバイレス型系切り替えを適用しているユニットにおいて，filの統計情報を取得しているサーバが停止している場合，そのサーバに属するファイルシステム領域レコードの特定のフィールドの値は次の表に示す値となります。

・jpcagtbdef.iniファイルのPDCONFPATHセクションの指定が誤っている場合，誤って指定したユニットに存在するHiRDBファイルシステム領域レコードの特定のフィールドの値は次の表に示す値となります。

Manager名(View名)

値

HiRDB File System Area Type

空白

Mbytes

0

Free Mbytes

0

Used Mbytes

0

Free %

0

Used %

0

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

3600

○

Collection Offset

220

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

Yes

×

ODBCキーフィールド

PI_RDFS_FS_NAME

PI_RDFS_RDAREA_NAME

PI_RDFS_SERVER_NAME

ライフタイム

統計情報が出力開始されてから出力停止されるまで。

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：417バイト

フィールド

pdsteditコマンドは統計解析ユティリティを示し，括弧の中は編集項目を示します。

各項目の詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」のpdsteditコマンドの実行結果の説明を参照してください。

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

AIO Read

（AIO_READ）

非同期READ回数。

COPY

double

No

pdstedit（fil）のAIO READ値※3

AIO Write

（AIO_WRITE）

非同期WRITE回数。

COPY

double

No

pdstedit（fil）のAIO WRITE値※3

Close

（CLOSE）

クローズ発生回数。

COPY

double

No

pdstedit（fil）のCLOSE値※3

Free %

（PERCENT_FREE_USAGE）

（ユーザー領域中の未使用領域（HiRDBファイルとして割り当てられていない領域）の容量/ユーザー領域の総量）*100（単位は%）。

COPY

float

No

100 * FREE_BYTES/BYTES

Free MBytes

（FREE_BYTES）

ユーザー領域中の未使用領域（HiRDBファイルとして割り当てられていない領域）の容量（単位はメガバイト）。

COPY

double

No

pdfstatfs -d -b FS_NAMEのremain user area capacity値

HiRDB File System Area Name

（FS_NAME）

HiRDBファイルシステム領域名（絶対パス表示）。

COPY

string(166)

No

pdstedit（fil）のFILE NAME値からHiRDBファイル名を取り除いたパス※2

HiRDB File System Area Type

（FS_TYPE）

HiRDBファイルシステム領域種別（DB，DB（NOLOB），SDB，SVR）。

COPY

string(10)

No

pdfstatfs -d -b FS_NAMEのinitialize area kind値

Host

（HOST）

ホスト名。

COPY

string(33)

No

pdstedit（fil）のHOST値

I/O Ops/sec

（IO_RATE）※5

1秒当たりのI/O回数。

HILO

float

No

（SYNC_READ＋SYNC_WRITE＋AIO_READ＋AIO_WRITE）/divisor※4

Interval

（INTERVAL）

情報が収集される間隔（単位は秒）。

COPY

ulong

No

Agent Collector

IO Error

（IO_ERROR）

入出力エラー発生回数。

COPY

double

No

pdstedit（fil）のIO ERROR値※3

List IO

（LIST_IO）

システム固有情報。

COPY

double

No

pdstedit（fil）のLIST IO値※3

Mbytes

（BYTES）

HiRDBファイルシステム領域中のユーザー領域の総量（単位はメガバイト）。

COPY

double

No

pdfstatfs -d -b FS_NAMEのuser area capacity値

Open

（OPEN）

オープン発生回数。

COPY

double

No

pdstedit（fil）のOPEN値※3

RDAREA Name

（RDAREA_NAME）

RDエリア名。

COPY

string(31)

No

pdstedit（fil）のRDAREA NAME値

Reads/sec

（READS_RATE）※5

1秒当たりの読み込み処理回数。

HILO

float

No

（SYNC_READ＋AIO_READ）/divisor

Record Time

（RECORD_TIME）

fil_DATのLOG GET TIMEで最初に出力されたグリニッジ標準時。

COPY

time_t

No

pdstedit（fil）のLOG GET TIME値※1

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

COPY

char(8)

No

Agent Collector

Server Name

（SERVER_NAME）

サーバ名。

COPY

string(9)

No

pdstedit（fil）のSERVER値

Sync Read

（SYNC_READ）

同期READ発生回数。

COPY

double

No

pdstedit（fil）のSYNC READ値※3

Sync Write

（SYNC_WRITE）

同期WRITE回数。

COPY

double

No

pdstedit（fil）のSYNC WRITE値※3

Used %

（PERCENT_USED）

（ユーザー領域中の使用中領域の容量/ユーザー領域の総量）*100（単位は%）。

COPY

float

No

100 * USED_BYTES/BYTES

Used MBytes

（USED_BYTES）

ユーザー領域中の使用中領域の容量（単位はメガバイト）。

COPY

double

No

BYTES-FREE_BYTES

Writes/sec

（WRITES_RATE）※5

1秒当たりの書き込み処理回数。

HILO

float

No

（SYNC_WRITE＋AIO_WRITE）/divisor※4

注※1

fil_DAT内のフィールドHOST，SERVER，FILE NAMEからHiRDBファイル名を取り除いたHiRDBファイルシステム領域名，RDAREA NAMEの組でグループ分けをしたとき，各グループで最初のLOG GET TIMEを設定します。

fil_DAT内のフィールドLOG GET TIMEは「MM/DD/hh:mm:ss」の形式で出力されますが，PFM-Agent for HiRDBではtime_t型に変換してPI_RDFSレコードを作成します。そのとき，年は現在時刻を基に年のまたがりを考慮して設定されます。

注※2

絶対パス表示のHiRDBファイル名からHiRDBファイル名を取り除いて作成します。

（例）「/users/hirdb_s/area/rdsys04/rddata01」から「/users/hirdb_s/area/rdsys04」を取得します。

注※3

fil_DAT内のHOST，SERVER，FILE NAMEからHiRDBファイル名を取り除いたHiRDBファイルシステム領域名，RDAREA NAMEの組でグループ分けをして，各フィールドの数値データを合算します。数値データでなく「**********」が出力されている場合はオーバーフローを意味しているので，固定値0が設定されます。

注※4

divisorは，次に示す算出式で計算します。

fil_DAT内のフィールドHOST，SERVER，FILE NAME，RDAREA NAMEの組でグループ分けをしたとき，各グループでの最後のLOG GET TIME

− 統計情報管理テーブル内の最終統計ログレコードの取得時刻

＋ 1

注※5

履歴レポートで複数レコードの値を集約する場合（例えば，1時間単位に収集したレコードを1日単位に表示する場合），集約されるレコードに含まれる値の平均を計算します。Storeデータベースには末尾に_HI，_LO，_TOTAL，_COUNTが付いたフィールドが追加されます。また，Viewには（Max），（Min），（Total）が付いたフィールドが追加され，履歴レポートで利用できます。集約された値が表す平均値は，集約期間内でのフィールド値の総和（_TOTALが付いたフィールドの値）を収集レコード数（_COUNTが付けられたフィールドの値）で割ったものとして定義されます。

RDAREA Status（PI_RDST）

機能

RDAREA Status（PI_RDST）レコードには，RDエリアについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。RDエリアごとに1行作成されます。

注意

サーバまたはユニットの構成を変更した場合，最新の構成を反映するためにエージェントを再起動してください。

HiRDBの性能に影響を与えないために，Collection Intervalは少なくとも600秒以上に設定してください。

共用RDエリアの場合，更新できるバックエンドサーバについての情報だけが収集されます。

RDエリア名の前方および後方に空白文字を含むRDエリアについては，動作が保証されません。

このレコードは，jpcagtbdef.iniファイルによって収集対象のRDエリアを選択できます。jpcagtbdef.iniファイルを編集しない場合は，すべてのRDエリアに関するパフォーマンスデータを収集します。

jpcagtbdef.iniファイルの設定方法については，「2.4　セットアップ」または「3.4　セットアップ」のインスタンス設定ファイルの設定に関する説明を参照してください。

PI_RDDSレコードは，このレコードで収集するすべての情報を含みます。このため，PI_RDDSレコードで収集している場合は，このレコードを収集する必要はありません。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

3600

○

Collection Offset

600

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

PI_RDST_RDAREA_NAME

ライフタイム

RDエリアの作成から削除まで。

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：228バイト

フィールド

各項目の詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」のpddbls -r ALL -aコマンドの実行結果の説明を参照してください。

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Buffer Name

（BUFFER_NAME）

グローバルバッファ名。

COPY

string(17)

No

pdbufls -k defのBUFFNAME値※3

Extension Segment Size

（EXTENSION_SEGMENT_SIZE）

増分セグメント数。RDエリアの増分指定がない場合は0。

COPY

ulong

No

ディクショナリ表※1

File Count

（FILE_COUNT）

HiRDBファイル数。

COPY

ulong

No

ディクショナリ表※1

Free %

（PERCENT_FREE）

未使用セグメントの割合（単位は%）。

COPY

float

No

100 * UNUSED_AREA_SEG / TOTAL_AREA_SEG※2

Free MBytes

（FREE_BYTES）

未使用セグメントの総容量（単位はメガバイト）。

COPY

double

No

UNUSED_AREA_SEG * SIZE_OF_PAGE * SEGMENT_SIZE※2

I/O Ops/sec

（IO_RATE）

予備領域。

HILO

float

No

常に0

Index Count

（N_INDEX）

格納インデックス数（定義数）。

COPY

ulong

No

ディクショナリ表※1

Interval

（INTERVAL）

情報が収集される間隔（単位は秒）。

COPY

ulong

No

Agent Collector

Mbytes

（BYTES）

RDエリア容量（単位はメガバイト）。

COPY

double

No

TOTAL_AREA_SEG * SIZE_OF_PAGE * SEGMENT_SIZE※2

Page Size

（SIZE_OF_PAGE）

ページ長（単位はバイト）。

COPY

ulong

No

ディクショナリ表※1

RDAREA Name

（RDAREA_NAME）

RDエリア名。

COPY

string(31)

No

pddbls -r ALL -aのRDAREA値

RDAREA Status

（RDAREA_STATUS）

RDエリアの状態。表示される値は次のとおり。

CLOSE，CLOSE HOLD，CLOSE HOLD（INQ），CLOSE HOLD（CMD），CLOSE HOLD（BU），CLOSE HOLD（BU I），CLOSE HOLD（BU W），CLOSE HOLD（BU IW），CLOSE HOLD（SYNC），CLOSE HOLD（ORG），CLOSE ACCEPT-HOLD，HOLD，HOLD（INQ），HOLD（CMD），HOLD（BU），HOLD（BU I），HOLD（BU W），HOLD（BU IW），HOLD（SYNC），HOLD（ORG），ACCEPT-HOLD，OPEN

COPY

string(18)

No

pddbls -r ALL -aのSTATUS値

RDAREA Type

（RDAREA_TYPE）

RDエリア種別。表示される値は次のとおり。

MAST，DDIR，DDIC，DLOB，USER，ULOB，LIST，RGST，RLOB

COPY

string(5)

No

pddbls -r ALL -aのTYPE値

Reads/sec

（READS_RATE）

予備領域。

HILO

float

No

常に0

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻。

COPY

time_t

No

Agent Collector

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

COPY

char(8)

No

Agent Collector

Segment Size

（SEGMENT_SIZE）

セグメントサイズ（単位はページ）。

COPY

ulong

No

ディクショナリ表※1

Server Name

（SERVER_NAME）

サーバ名。

COPY

string(9)

No

pddbls -r ALL -aのSERVER値

Table Count

（N_TABLE）

格納表数（定義数）。

COPY

ulong

No

ディクショナリ表※1

Total RDAREA Segments

（TOTAL_AREA_SEG）

RDエリア内の全セグメント数。

COPY

double

No

pddbls -r ALL -aのSEGMENT値の分母※2

Unused RDAREA Segments

（UNUSED_AREA_SEG）

RDエリア内の未使用セグメント数。

COPY

double

No

pddbls -r ALL -aのSEGMENT値の分子※2

Used %

（PERCENT_USED）

使用中セグメントの割合（単位は%）。

COPY

float

No

100 * （TOTAL_AREA_SEG -UNUSED_AREA_SEG） / TOTAL_AREA_SEG※2

Used MBytes

（USED_BYTES）

使用中セグメントの総容量（単位はメガバイト）。

COPY

double

No

（TOTAL_AREA_SEG - UNUSED_AREA_SEG） * SIZE_OF_PAGE * SEGMENT_SIZE※2

Used RDAREA Segments

（USED_AREA_SEG）

RDエリア内の使用中セグメント数。

COPY

ulong

No

TOTAL_AREA_SEG - UNUSED_AREA_SEG※2

Writes/sec

（WRITES_RATE）

予備領域。

HILO

float

No

常に0

注※1

次に示すSQL文の結果です。

select RDAREA_NAME,RDAREA_ID,RDAREA_TYPE,PAGE_SIZE,SEGMENT_SIZE,FILE_COUNT,N_TABLE,

N_INDEX,EXTENSION_SEGMENT_SIZE from "MASTER".SQL_RDAREAS

注※2

RDエリアの状態によってpddblsの出力結果にSEGMENT情報が出力されない場合があります。このときのフィールドの設定値は次のようになります。なお，RDエリアの状態に対するSEGMENT行の表示有無については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」のpddblsについて説明している章を参照してください。

フィールド名

設定値

Free %

0

Free MBytes

0

Mbytes

Page Size * Segment Size / 1048576

Total RDAREA Segments

0

Unused RDAREA Segments

0

Used %

100

Used MBytes

Page Size * Segment Size / 1048576

Used RDAREA Segments

1

注※3

RDエリア種別が次のどれかである場合には，ディレクトリ部のグローバルバッファ名だけを格納します。ディレクトリ部については，マニュアル「HiRDB システム定義」のグローバルバッファに関するオペランドについて説明している章を参照してください。

データディクショナリLOB用RDエリア

ユーザーLOB用RDエリア

レジストリLOB用RDエリア

Server Lock Control Status（PI_LKST）

機能

Server Lock Control Status（PI_LKST）レコードには，各サーバの排他資源管理テーブルの使用率についての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。サーバごとに1行作成されます。

注意

サーバまたはユニットの構成を変更した場合，最新の構成を反映するためにエージェントを再起動してください。

HiRDBの性能に影響を与えないために，Collection Intervalは少なくとも60秒以上に設定してください。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

3600

○

Collection Offset

840

○

Log

Yes

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

PI_LKST_HOST

PI_LKST_SERVER_NAME

ライフタイム

サーバの作成から削除まで。

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：52バイト

フィールド

各項目の詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」のpdls -d lck -pコマンドの実行結果の説明を参照してください。

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Host

（HOST）

ホスト名。

COPY

string(33)

No

pdls -d lck -pのHOSTNAME値

Interval

（INTERVAL）

情報が収集される間隔（単位は秒）。

COPY

ulong

No

Agent Collector

Max Lock Tables

（MAX_LOCK_TABLES）

使用できる最大排他資源管理テーブル数。

COPY

long

No

pdls -d lck -pのTOTAL値

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻。

COPY

time_t

No

Agent Collector

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

COPY

char(8)

No

Agent Collector

Server Name

（SERVER_NAME）

サーバ名。

COPY

string(9)

No

pdls -d lck -pのSVID値

Used Lock Tables

（USED_LOCK_TABLES）

現在使用中の排他資源管理テーブル数。

COPY

long

No

pdls -d lck -pのUSED値

Utilization %

（UTILIZATION_PERCENT）

排他資源管理テーブル使用率（単位は%）。

COPY

short

No

pdls -d lck -pのRATE値

System Summary Record（PI）

機能

System Summary Record（PI）レコードには，次のHiRDBパフォーマンス統計情報についての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，単数インスタンスレコードです。

排他資源管理テーブルの使用率

状態別のプロセス数

注意

サーバまたはユニットの構成を変更した場合，最新の構成を反映するためにエージェントを再起動してください。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

Yes

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし。

ライフタイム

なし。

レコードサイズ

固定部：771バイト

可変部：0バイト

フィールド

各項目の詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」のpdls -d lck -pコマンドとpdls -d rpc -aコマンドとの実行結果の説明を参照してください。

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Active Server Processes

（ACTIVE_SERVER_PROCESSES）

処理動作中のサーバプロセスの総数。

COPY

long

No

pdls -d rpc -aのSTATUS値がACTIVEである行数※

Avg Lock Tables

（AVG_LOCK_TABLES）

すべてのサーバ内の排他資源テーブルの平均数。

HILO

long

No

pdls -d lck -pのUSED値の平均値

Avg Utilization %

（AVG_UTILIZATION_PERCENT）

各サーバ内の排他資源テーブルの平均使用率（単位は%）。

COPY

short

No

100 * pdls -d lck -pのUSED値の総和/pdls -d lck -pのTOTAL値の総和

Client Processes

（CLIENT_PROCESSES）

サーバに接続されたクライアントプロセスの総数。

COPY

long

No

pdls -d rpc -aのCLTPID値が空白でないプロセス数※

Interval

（INTERVAL）

情報が収集される間隔（単位は秒）。

COPY

ulong

No

Agent Collector

Max Lock Tables

（MAX_LOCK_TABLES）

すべてのサーバ内の排他資源テーブルの最大数。

HILO

long

No

pdls -d lck -pのUSED値の最大値

Max Utilization %

（MAX_UTILIZATION_PERCENT）

各サーバ内の排他資源テーブルの最大使用率（単位は%）。

COPY

short

No

pdls -d lck -pのRATE値の最大値

Min Lock Tables

（MIN_LOCK_TABLES）

すべてのサーバ内の排他資源テーブルの最小数。

HILO

long

No

pdls -d lck -pのUSED値の最小値

Min Utilization %

（MIN_UTILIZATION_PERCENT）

各サーバ内の排他資源テーブルの最小使用率（単位は%）。

COPY

short

No

pdls -d lck -pのRATE値の最小値

Processes in Queue

（PROCESSES_IN_QUEUE）

キュー待ちで処理中断中のサーバプロセスの総数。

COPY

long

No

pdls -d rpc -aのSTATUS値がSUSPEND(QUE)である行数※

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻。

COPY

time_t

No

Agent Collector

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

COPY

char(8)

No

Agent Collector

注※

レコード収集時に，HiRDB内で処理状態を更新中のプロセスが存在し，情報が取得できない場合があります。この場合そのプロセスの情報は収集しないため，プロセス数が実際の数より少なくなる場合があります。

7　メッセージ

この章では，PFM - Agent for HiRDBのメッセージ形式，出力先一覧，syslogとWindowsイベントログの一覧，およびメッセージ一覧について説明します。

7.1　メッセージの出力形式

PFM - Agent for HiRDBが出力するメッセージの形式を説明します。メッセージは，メッセージIDとそれに続くメッセージテキストで構成されます。形式を次に示します。

KAVFnnnnn-Yメッセージテキスト

メッセージIDは，次の内容を示しています。

K

システム識別子を示します。

AVF

PFM - Agentのメッセージであることを示します。

nnnnn

メッセージの通し番号を示します。PFM - Agent for HiRDBのメッセージ番号は，「15xxx」です。

Y

メッセージの種類を示します。

E：エラー

処理は中断されます。

W：警告

メッセージ出力後，処理は続けられます。

I：情報

ユーザーに情報を知らせます。

Q：応答

ユーザーに応答を促します。

メッセージの種類とsyslogのpriorityレベルとの対応を次に示します。

-E

レベル：LOG_ERR

意味：エラーメッセージ。

-W

レベル：LOG_WARNING

意味：警告メッセージ。

-I

レベル：LOG_INFO

意味：付加情報メッセージ。

-Q

（出力されない）

メッセージの種類とWindowsイベントログの種類との対応を次に示します。

-E

レベル：エラー

意味：エラーメッセージ。

-W

レベル：警告

意味：警告メッセージ。

-I

レベル：情報

意味：付加情報メッセージ。

-Q

（出力されない）

7.2　メッセージの記載形式

このマニュアルでのメッセージの記載形式を示します。メッセージテキストで太字になっている部分は，メッセージが表示される状況によって表示内容が変わることを示しています。また，メッセージをメッセージID順に記載しています。記載形式の例を次に示します。

メッセージID

英語メッセージテキスト

日本語メッセージテキスト

メッセージの説明文

(S)

システムの処置を示します。

(O)

メッセージが表示されたときの，オペレーターの処置を示します。

参考

システム管理者がオペレーターから連絡を受けた場合は，「8.　トラブルへの対処方法」を参照してログ情報を採取し，初期調査をしてください。

トラブル要因の初期調査をする場合は，OSのログ情報（Windowsの場合はWindowsイベントログ，UNIXの場合はsyslog）や，PFM - Agent for HiRDBが出力する各種ログ情報を参照してください。これらのログ情報でトラブル発生時間帯の内容を参照して，トラブルを回避したり，トラブルに対処したりしてください。また，トラブルが発生するまでの操作方法などを記録してください。同時に，できるだけ再現性の有無を確認するようにしてください。

注意事項

メッセージ中で使用する「システム管理者に連絡してください。」とは，システム運用管理者，システム責任者，システムエンジニアまたは問い合わせ窓口に連絡することを示します。

7.3　メッセージの出力先一覧

ここでは，PFM - Agent for HiRDBが出力する各メッセージの出力先を一覧で示します。

表中では，出力先を凡例のように表記しています。

（凡例）

○：出力する

−：出力しない

表7‒1　PFM - Agent for HiRDBのメッセージの出力先一覧

メッセージID

出力先

syslog

Windowsイベントログ

共通メッセージログ

標準出力

標準エラー出力

KAVF15001

○

○

○

−

−

KAVF15004

○

○

○

−

−

KAVF15005

○

○

○

−

−

KAVF15006

○

○

○

−

−

KAVF15007

○

○

○

−

−

KAVF15008

−

−

○

−

−

KAVF15009

−

−

○

−

−

KAVF15010

○

○

○

−

−

KAVF15012

○

○

○

−

−

KAVF15013

○

○

○

−

−

KAVF15018

−

−

○

−

−

KAVF15019

−

−

○

−

−

KAVF15020

○

○

○

−

−

KAVF15022

−

−

○

−

−

KAVF15023

○

○

○

−

−

KAVF15024

○

○

−

−

−

KAVF15025

○

○

○

−

−

KAVF15026

−

−

○

−

−

KAVF15027

○

○

○

−

−

KAVF15028

○

○

○

−

−

KAVF15029

○

○

○

−

−

KAVF15030

○

○

○

−

−

KAVF15031

○

○

○

−

−

KAVF15033

○

○

○

−

−

KAVF15035

○

○

○

−

−

KAVF15036

−

−

○

−

−

KAVF15040

○

○

○

−

−

KAVF15041

○

○

○

−

−

KAVF15043

○

○

○

−

−

KAVF15044

○

○

○

−

−

KAVF15045

○

○

○

−

−

KAVF15046

○

○

○

−

−

KAVF15047

−

−

○

−

−

KAVF15048

−

−

○

−

−

KAVF15049

○

○

○

−

−

KAVF15050

○

○

○

−

−

KAVF15051

○

○

○

−

−

KAVF15052

○

○

○

−

−

KAVF15053

−

−

○

−

−

KAVF15054

−

−

○

−

−

KAVF15055

−

−

○

−

−

KAVF15056

○

○

○

−

−

KAVF15057

○

○

○

−

−

KAVF15058

○

○

○

−

−

KAVF15059

○

○

○

−

−

KAVF15060

○

○

○

−

−

KAVF15061

○

○

○

−

−

KAVF15062

○

○

○

−

−

KAVF15063

○

○

○

−

−

KAVF15065

○

○

○

−

−

KAVF15066

−

−

○

−

−

KAVF15068

○

○

○

−

−

KAVF15071

−

−

○

−

−

KAVF15073

−

−

○

−

−

KAVF15076

○

○

○

−

−

KAVF15077

○

○

○

−

−

KAVF15078

○

○

○

−

−

7.4　syslogとWindowsイベントログの一覧

PFM - Agent for HiRDBがUNIXのsyslogとWindowsイベントログに出力するメッセージ情報の一覧を示します。

syslogは，syslogファイルに出力されます。syslogファイルの格納場所については，syslogデーモンコンフィギュレーションファイル（デフォルトは /etc/syslogd.conf）を参照してください。

Windowsイベントログは，［イベントビューア］ウィンドウのアプリケーションログに表示されます。

参考

［イベントビューア］ウィンドウは，Windowsの［スタート］メニューから表示される［管理ツール］−［イベントビューア］を選択することで表示できます。

PFM - Agent for HiRDBが出力するイベントの場合，［イベントビューア］ウィンドウの［ソース］に識別子「PFM-HiRDB」が表示されます。

PFM - Agent for HiRDBがsyslogとWindowsイベントログに出力するメッセージ情報の一覧を次の表に示します。

表7‒2　syslogとWindowsイベントログ出力メッセージ情報一覧

メッセージID

syslog

Windowsイベントログ

ファシリティ

レベル

イベントID

種類

KAVF15001-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15001

エラー

KAVF15004-I

LOG_DAEMON

LOG_INFO

15004

情報

KAVF15005-I

LOG_DAEMON

LOG_INFO

15005

情報

KAVF15006-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15006

エラー

KAVF15007-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15007

エラー

KAVF15010-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15010

エラー

KAVF15012-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15012

エラー

KAVF15013-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15013

エラー

KAVF15020-W

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

15020

警告

KAVF15023-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15023

エラー

KAVF15024-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15024

エラー

KAVF15025-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15025

エラー

KAVF15027-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15027

エラー

KAVF15028-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15028

エラー

KAVF15029-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15029

エラー

KAVF15030-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15030

エラー

KAVF15031-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15031

エラー

KAVF15033-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15033

エラー

KAVF15035-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15035

エラー

KAVF15040-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15040

エラー

KAVF15041-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15041

エラー

KAVF15043-W

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

15043

警告

KAVF15044-W

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

15044

警告

KAVF15045-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15045

エラー

KAVF15046-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15046

エラー

KAVF15049-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15049

エラー

KAVF15050-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15050

エラー

KAVF15051-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15051

エラー

KAVF15052-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15052

エラー

KAVF15056-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15056

エラー

KAVF15057-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15057

エラー

KAVF15058-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15058

エラー

KAVF15059-W

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

15059

警告

KAVF15060-W

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

15060

警告

KAVF15061-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

15061

エラー

KAVF15062-W

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

15062

警告

KAVF15063-W

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

15063

警告

KAVF15065-W

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

15065

警告

KAVF15068-W

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

15068

警告

KAVF15076-I

LOG_DAEMON

LOG_INFO

15076

情報

KAVF15077-W

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

15077

警告

KAVF15078-W

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

15078

警告

7.5　メッセージ一覧

PFM - Agent for HiRDBが出力するメッセージと対処方法について説明します。PFM - Agent for HiRDBのメッセージ一覧を次に示します。

KAVF15001-E

The PFM Agent for HiRDB does not support this HiRDB version. HiRDB version: aa...aa

PFM Agent for HiRDBはこのバージョンのHiRDBをサポートしていません。HiRDB バージョン: aa...aa

05-06より前のHiRDBバージョンに対してPFM - Agent for HiRDBが実行されました。

aa...aa：

HiRDBバージョン

(S)

Agent Collectorの処理を終了します。

(O)

05-06以降のバージョンのHiRDBを使用してください。

KAVF15004-I

Agent Collector has started.

Agent Collectorが起動しました。

エージェントコレクタ・サービスが開始しました。

KAVF15005-I

Agent Collector has stopped.

Agent Collectorが停止しました。

エージェントコレクタ・サービスが停止しました。

KAVF15006-E

HiRDB command aa...aa returned an error. message ID： bb...bb

HiRDBコマンドaa...aaがエラーを返しました。メッセージID： bb...bb

HiRDBコマンドがエラーを返しました。コマンド実行が終了したあとに表示されます。

HiRDBコマンドがデータを得られないでエラーメッセージを返す場合，PFM - Agent for HiRDBが出力するメッセージだけがログファイルへ出力されます。HiRDB自体はシステムログへエラーメッセージを出力します。メッセージがHiRDBフォーマットで表示されます。エラーメッセージの記述については，HiRDBのマニュアルを参照してください。

aa...aa：

パラメーター付きHiRDBコマンド名

bb...bb：

HiRDBに返されたメッセージID

(S)

PFM - Web Consoleでは収集データは表示されません。PFM - Web Consoleのグラフ上では，取得に失敗したデータは表示されません。PFM - Web Consoleの表でも，そのデータに関する行は表示されません。

(O)

HiRDBが起動されているかどうかを確認してください。

KAVF15007-E

Could not allocate memory.

メモリーを割り当てられませんでした。

メモリー不足です。

(S)

Agent Collectorの処理を終了します。

(O)

システム資源が十分であるかどうかを確認してください。

KAVF15008-I

NotifyEvent for aa...aa arrived, date：bb...bb, time：cc...cc.

NotifyEventが呼ばれました。イベント=aa...aa，日付：bb...bb，時刻：cc...cc

ConfigRequest，またはConfigUpdateリクエストが到着しました。

aa...aa：

イベント（iniファイル読み込み，iniファイル書き込み）

bb...bb：

日付（YYYYMMDDフォーマット）

cc...cc：

時刻（HH:MM:SSフォーマット）

KAVF15009-I

NotifyEvent for aa...aa was completed, date：bb...bb, time：cc...cc.

NotifyEventが終了しました。イベント=aa...aa，日付：bb...bb，時刻：cc...cc

ConfigRequest，またはConfigUpdateリクエストに対する処理が終了しました。

aa...aa：

イベント（iniファイル読み込み，iniファイル書き込み）

bb...bb：

日付（YYYYMMDDフォーマット）

cc...cc：

時刻（HH:MM:SSフォーマット）

KAVF15010-E

Command executable not found：aa...aa

コマンドの実行可能ファイルが見つかりませんでした：aa...aa

コマンドの実行可能ファイルが見つかりません。コマンド実行前に表示されます。

aa...aa：

オプションなしのコマンド名

(S)

リクエストを無視して，実行を続行します。

(O)

コマンドの実行可能ファイルがあるかどうかを確認してください。

HiRDBが起動されているかどうかを確認してください。

KAVF15012-E

Writing to file aa...aa failed.

ファイルaa...aaへの書き込みに失敗しました。

あるファイルに対して書き込みができません（jpcagt.iniまたはデータ検証ファイル）。

aa...aa：

ファイル名

(S)

処理を続行します。

(O)

ファイルの権限を確認してください。また，ファイル容量を超えていないか，ディスクが満杯でないかどうかを確認してください。

KAVF15013-E

File not found. Filename：aa...aa

ファイルが見つかりませんでした。ファイル名：aa...aa

ファイルが見つかりませんでした。

aa...aa：

ファイル名

(S)

Agent Collectorの処理を終了します。

(O)

監視対象HiRDBのシステムマネジャが稼働していないホスト（非マネージャホスト）にPFM - Agent for HiRDBがインストールされていることを確認してください。インストールされている場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF15018-I

Started processing request for record: aa...aa, time: bb...bb, instance: cc...cc, type: dd...dd.

収集を開始しました。レコード: aa...aa, 時刻: bb...bb, インスタンス: cc...cc, 種別: dd...dd

レコード取得処理を開始しました。

aa...aa：

レコードID

bb...bb：

時刻（HH:MM:SSフォーマット）

cc...cc：

インスタンス名

dd...dd：

収集タイプ（リアルタイムデータの場合は"realtime"，その他の場合は"historical"）

KAVF15019-I

Finished processing request for record: aa...aa, time: bb...bb, instance: cc...cc, type: dd...dd.

収集が終了しました。レコード: aa...aa, 時刻: bb...bb, インスタンス: cc...cc, 種別: dd...dd

レコード取得処理が終了しました。

aa...aa：

レコードID

bb...bb：

時刻（HH:MM:SSフォーマット）

cc...cc：

インスタンス名

dd...dd：

収集タイプ（リアルタイムデータの場合は"realtime"，その他の場合は"historical"）

KAVF15020-W

Record not collected for record type aa...aa.

レコードタイプaa...aaに対するレコードを収集できませんでした。

レコードが収集されませんでした。

aa...aa：レコードID

レコードIDによって次の原因が考えられます。

レコードIDがPI_RDFS，PI_RDFLの場合

・監視対象HiRDBが，filの統計情報を出力する設定になっていない。

HiRDBコマンド「pdls -d stj」により確認できます。

・前回のレコード収集時から今回までの間に，監視対象HiRDBにおいてfilの統計情報が出力されていない。

・レコード収集時，監視対象HiRDBまたはfilの統計情報出力対象ユニットが起動していなかった。

・インスタンス設定ファイル(jpcagtbdef.ini)のREMOTE_OPERATION_FOR_ACTIVITYセクションのSETTINGの値がONになっている場合，PFM - Agent for HiRDBサービス起動後，レコード初回収集時にHiRDBが起動していなかった。またはfilの統計情報出力対象ユニットが起動していなかった。

レコードIDがPI_SSYSの場合

・監視対象HiRDBが，sysの統計情報を出力する設定になっていない。

HiRDBコマンド「pdls -d stj」により確認できます。

・前回のレコード収集時から今回までの間に，監視対象HiRDBにおいてsysの統計情報が出力されていない。

・レコード収集時，監視対象HiRDBが起動していなかった。

・インスタンス設定ファイル(jpcagtbdef.ini)のREMOTE_OPERATION_FOR_ACTIVITYセクションのSETTINGの値がONになっている場合，PFM - Agent for HiRDBサービス起動後，PI_SSYSレコード初回収集時にHiRDBが起動していなかった。

(O)

レコードIDがPI_RDFS，PI_RDFLの場合

・HiRDBが起動されているかどうかを確認してください。

・PFM - Agent for HiRDBの起動直後に一度だけ出力される場合は，このメッセージを無視してください。

・監視対象HiRDBに対し，filの統計情報を出力するように設定してください。

・PI_RDFSまたはPI_RDFLのCollection Interval ＞ 監視対象HiRDBのシンクポイント発生間隔となるように，PFM - Agent for HiRDBまたは監視対象HiRDBの設定を見直してください。

・インスタンス設定ファイル(jpcagtbdef.ini)のREMOTE_OPERATION_FOR_ACTIVITYセクションのSETTINGの値がONになっている場合，HiRDBおよびfilの統計情報出力対象ユニットの起動後にPFM - Agent for HiRDBサービスを起動するようにしてください。

レコードIDがPI_SSYSの場合

・HiRDBが起動されているかどうかを確認してください。

・PFM - Agent for HiRDBの起動直後に一度だけ出力される場合は，このメッセージを無視してください。

・監視対象HiRDBに対し，sysの統計情報を出力するように設定してください。

・PI_SSYSのCollection Interval ≧ pdstbeginコマンドの-mに指定した値＊60となるように，PFM - Agent for HiRDBまたは監視対象HiRDBの設定を見直してください。

・インスタンス設定ファイル(jpcagtbdef.ini)のREMOTE_OPERATION_FOR_ACTIVITYセクションのSETTINGの値がONになっている場合，HiRDBの起動後にPFM - Agent for HiRDBサービスを起動するようにしてください。

上記以外のレコードの場合

・HiRDBが起動されているかどうかを確認してください。

・PFM - Agent for HiRDBの起動直後に一度だけ出力される場合は，このメッセージを無視してください。

・正常運用中であってもタイミングによってレコード収集に失敗することがあります。頻発するなど，監視に影響が出る場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF15022-W

The specified record cannot be collected for the installed HiRDB version.

このHiRDBのバージョンに対して，指定されたレコードは収集できません。

収集できないレコードを収集しようとしました。

HiRDBのバージョンによって収集できないレコードは次のとおりです。

HiRDBのバージョン

収集できないレコード

06-00以降

PI_GB05

06-00未満

PI_GBUF

07-02未満

PD_ROT1

07-03未満

PD_ROT2

(S)

要求を無視して，Agent Collectorの処理を続行します。

KAVF15023-E

File format error：aa...aa

ファイルフォーマットエラー：aa...aa

ファイルのフォーマットが不正です。

aa...aa：ファイルフォーマットエラーになったファイル名

ファイル名によって以下の原因が考えられます。

ファイル名がpdsysの場合

・監視対象HiRDBのシステム共通定義にpdunitオペランドが指定されていない。

・監視対象HiRDBのシステム共通定義のpdunitオペランドに-xオプションが指定されていない。

・HiRDBが起動していない。

ファイル名がjpcagtbdef.iniの場合

・監視対象HiRDBのシステム共通定義（pdsys）のpdunitオペランドに-dオプションが指定されていない。

・インスタンス設定ファイル（jpcagtbdef.ini）の指定に誤りがある。

・HiRDBが起動していない。

ファイル名がjpcagt.iniの場合

・jpcconf inst setupコマンドでセットアップしたインスタンス環境に誤りがある。

・HiRDBが起動していない。

ファイル名が上記以外の場合

・HiRDBが起動していない。

(S)

Agent Collectorの処理を終了します。または，処理を続行します。

(O)

ファイル名がpdsysの場合

・監視対象HiRDBのシステム共通定義にpdunitオペランドを指定し，-xオプションを指定してください。

・HiRDBが起動されていることを確認してください。

ファイル名がjpcagtbdef.iniの場合

・監視対象HiRDBのシステム共通定義のpdunitオペランドに-dオプションを指定してください。

・「2.4.3　インスタンス環境の設定」，または「3.4.3　インスタンス環境の設定」を参照して，インスタンス設定ファイル（jpcagtbdef.ini）を再作成してください。

　[AGTBPATH]セクションには，監視対象HiRDBのシステムマネジャが稼働するホストは指定しないでください。

　[PDDIR]セクション，および[PDCONFPATH]セクションのユニット識別子に小文字を指定する場合は引用符で囲んでください。

　[AGTBPATH]セクション，[PDDIR]セクション，および[PDCONFPATH]セクションに記述するパスは絶対パス名で指定してください。

　[REMOTE_OPERATION_FOR_ACTIVITY]セクション，および[NOT_EXECUTE_PDSTJSYNC]セクションのSETTINGラベルにOFFは指定できません。

　[COMMON_OPTION]セクションのOPTIMIZE_LEVELラベルには半角数字を指定してください。

・HiRDBが起動されていることを確認してください。

ファイル名がjpcagt.iniの場合

・「2.4.3　インスタンス環境の設定」，または「3.4.3　インスタンス環境の設定」を参照して，インスタンス環境を再セットアップしてください。

　PDDIR，PDCONFPATH，HiRDB_user，HiRDB_admin，およびHiRDB_passwordの各項目は省略できません。

　PDDIR，およびPDCONFPATHの末尾はに「/」（Windowsの場合は「¥」）を指定しないでください。

・HiRDBが起動されていることを確認してください。

ファイル名が上記以外の場合

・HiRDBが起動されていることを確認してください。

上記対策を実施しても問題が解決しない場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF15024-E

Could not write message to log file：aa...aa.

ログファイルaa...aaへメッセージを書き込むことができませんでした。

ログファイルにメッセージを出力できません。

aa...aa：

ログファイル（共通メッセージログまたはサービスメッセージログ）

(S)

Agent Collectorの処理を終了します。

(O)

パスにファイルが存在する場合は，書き込み権限を確認してください。パスにファイルが存在しない場合は，指定したパスに読み書き権限があるかどうかを確認してください。

KAVF15025-E

File does not have read permission. File name：aa...aa

ファイルに読み取り権限がありません。ファイル名：aa...aa

ファイルに読み取り権限がありません。

aa...aa：

ファイル名

(S)

Agent Collectorの処理を終了します。

(O)

ファイルの権限を確認してください。

KAVF15026-E

command aa...aa does not have execute permission.

コマンドaa...aaには実行権限がありません。

コマンドには実行権限がありません。

aa...aa：

実行可能ファイルのコマンド名

(S)

Agent Collectorの処理を続行します。

(O)

コマンドの実行権限を確認してください。

HiRDBが起動されているかどうかを確認してください。

KAVF15027-E

Invalid command line options.

コマンドラインオプションが不正です。

コマンドラインオプションが不正です。

(S)

Agent Collectorの処理を終了します。

(O)

コマンドラインオプションを確認してください。

KAVF15028-E

Agent execution directory path specified with -d option does not exist.

-dオプションで指定されたエージェント実行ディレクトリパスが存在しません。

コマンドラインで-dオプションに指定したパスが不正です。

(S)

Agent Collectorの処理を終了します。

(O)

-dオプションの値を確認してください。

KAVF15029-E

Failure in the execution of command：aa...aa

コマンド：aa...aaの実行で失敗しました。

コマンド実行時にエラーが発生しました。

aa...aa：

コマンド名

(S)

要求を無視して，Agent Collectorの処理を続行します。

(O)

システムの資源が不足していないかどうかを確認してください。

HiRDBが起動されているかどうかを確認してください。

KAVF15030-E

Could not get the HiRDB version.

HiRDBバージョンが見つかりませんでした。

HiRDBバージョンが見つかりませんでした。

(S)

Agent Collectorの処理を終了します。

(O)

HiRDBがインストールされているかどうかを確認してください。

KAVF15031-E

Initialization of Agent Collector failed.

Agent Collectorの初期化で失敗しました。

Agent Collectorの初期化で失敗しました。

(S)

Agent Collectorの処理を終了します。

(O)

Agent Collectorのすべての初期化構成を確認してください。

KAVF15033-E

Unable to get the system information.

システム情報を取得できません。

ホスト名などのシステム情報を取得できません。

(S)

Agent Collectorの処理を終了します。

(O)

正しいバージョンのwinsock.dllが存在するかどうかを確認してください。

KAVF15035-E

Incorrect value specified for HiRDB parameters in jpcagt.ini. Incorrect parameter：aa...aa

jpcagt.iniでHiRDBパラメーターに指定された値が不正です。不正パラメーター：aa...aa

PDDIR，PDCONFPATHのHiRDB環境変数に対して指定された値が不正です。

aa...aa：

不正パラメーター名

(S)

Agent Collectorの処理を終了します。

(O)

jpcagt.iniファイルで指定されるPDDIR，PDCONFPATHのパスが存在するかどうかを確認してください。

KAVF15036-W

Segment information could not be obtained for RDAREA：aa...aa

RDエリア：aa...aaに対してセグメント情報を取得できませんでした。

次のどれかの状態になっているRDエリアのセグメント情報を取得できませんでした。

CLOSE HOLD，CLOSE HOLD（INQ），CLOSE HOLD（CMD），CLOSE ACCEPT - HOLD，HOLD

aa...aa：

RDエリア名

(S)

ほかのRDエリア情報を収集して処理を続行します。

(O)

RDエリアの状態を確認してください。

KAVF15040-E

Execution of getpwnam failed.

getpwnamの実行が失敗しました。

Agent CollectorのプロセスユーザーIDをHiRDB管理者に変更できませんでした。

(S)

処理を続行します。

(O)

jpcconf inst setupコマンドで設定したHiRDB管理者の値が正しいかどうかを確認してください。HiRDB管理者の値を再設定するには，問題となったインスタンスに対して再度jpcconf inst setupを実行してからAgent Collectorを再起動してください。

KAVF15041-E

Execution of setuid failed. errno：aa...aa

setuidの実行が失敗しました。errno：aa...aa

Agent CollectorのプロセスユーザーIDをHiRDB管理者に変更できませんでした。

aa...aa：

errno

(S)

処理を続行します。

(O)

jpcconf inst setupコマンドで設定したHiRDB管理者の値が正しいかどうかを確認してください。HiRDB管理者の値を再設定するには，問題となったインスタンスに対して再度jpcconf inst setupを実行してからAgent Collectorを再起動してください。

KAVF15043-W

Incorrect value specified for PFM install directory in jpcagtbdef.ini. Hostname：aa...aa

jpcagtbdef.iniでPFMインストール先ディレクトリに指定された値が不正です。ホスト名：aa...aa

ホストの情報が取得できませんでした。

aa...aa：ホスト名

次の原因が考えられます。

jpcagtbdef.iniファイルにPFMインストール先ディレクトリが設定されていない。または，誤っている。

当該ユニットの存在するホストが停止している。

「PFM - Agent for HiRDB」サービスのアカウントがローカルシステムアカウントになっている。

ネットワーク障害

(S)

処理を続行します。

(O)

jpcagtbdef.iniファイルに正しいPFMインストール先ディレクトリを設定してください。エラーとなったホストから稼働情報を収集するには，Agent Collectorを再起動してください。

当該ユニットの存在するホストが起動しているか，また論理IPアドレスが有効か確認してください。

「PFM - Agent for HiRDB」サービスのアカウントをHiRDBパラレルサーバのサービスのアカウントと同じにしてください。

KAVF15044-W

Incorrect value specified for PDCONFPATH in jpcagtbdef.ini. Unit：aa...aa

jpcagtbdef.iniでPDCONFPATHに指定された値が不正です。ユニット：aa...aa

ユニットの情報が取得できませんでした。

aa...aa：ユニット名

次の原因が考えられます。

jpcagtbdef.iniファイルにPDCONFPATHの値が設定されていない。または，誤っている。

当該ユニットの存在するホストが停止している。

当該ユニットの存在するホストの論理IPアドレスが無効となっている。

Windowsの場合，「PFM - Agent for HiRDB」サービスのアカウントがローカルシステムアカウントになっている。

ネットワーク障害

(S)

処理を続行します。

(O)

jpcagtbdef.iniファイルにPDCONFPATHの値を設定してください。エラーとなったユニットから稼働情報を収集するには，Agent Collectorを再起動してください。

当該ユニットの存在するホストが起動しているか，また論理IPアドレスが有効か確認してください。

Windowsの場合，「PFM - Agent for HiRDB」サービスのアカウントをHiRDBパラレルサーバのサービスのアカウントと同じにしてください。

KAVF15045-E

Command aa...aa returned an error.

コマンドaa...aaがエラーを返しました。

コマンド実行に失敗しました。

aa...aa：

コマンド名

(S)

処理を続行します。

(O)

rsh（remsh）コマンド，rcpコマンド，sshコマンド，およびscpコマンドが失敗した場合，次の点を確認してください。

HiRDBのシステム定義で論理ホスト名を使用している場合，その論理ホスト名は使用できる状態かどうか，その論理ホストの論理IPアドレスは活性化されているかどうか。

HiRDB/パラレルサーバの場合，HiRDBシステムを構成するホスト間でHiRDB管理者およびrootがリモートシェルを実行できるように設定されているかどうか。

jpcagtbsteditコマンド，およびjpcagtbstsrchコマンドが失敗した場合，次の点を確認してください。

HiRDB/パラレルサーバの場合は，HiRDBシステムを構成するすべてのホストにPFM - Agent for HiRDBがインストールされていること。

HiRDBのユニットが稼働していること（HiRDBのサービスが起動していてもすべてのHiRDBのユニットが稼働しているとは限りません。PI_SSYSレコード，PI_RDFLレコード，およびPI_RDFSレコードはユニットが稼働しているときだけ収集されます）。

jpcagtbdef.iniファイルのPDDIRセクションに指定した値が「環境変数PDDIR」の値であること。

jpcagtbdef.iniファイルのPDCONFPATHセクションに指定した値が「環境変数PDCONFPATH」の値であること。

pddbstコマンドが失敗した場合，次の点を確認してください。

HiRDBでRDエリアの再編成時期予測機能を使用していること。

pddbstコマンドが失敗した場合，HiRDBで再編成時期予測機能を使用していない状態で，アラーム条件式にPD_ROT1レコード，またはPD_ROT2レコードのフィールドを指定したアラーム（監視テンプレート）をバインドした，もしくは，PD_ROT1レコード，またはPD_ROT2レコードを収集しようとしたことが考えられます。再編成時期予測機能については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の再編成時期予測機能について説明している章を参照してください。

上記対策を実施しても問題が解決しない場合は，PFM - Agent for HiRDBのインスタンスを再起動してください。

PFM - Agent for HiRDBは，ユニットの活性・非活性などの動的なHiRDBの構成変更に追随しながらパフォーマンス監視をしているため，PFM - Agent for HiRDB内で管理しているHiRDBの構成と実際のHiRDBの構成とが不一致となる場合があります。

インスタンスを再起動して現在のHiRDBの構成を再取得します。

KAVF15046-E

Environment variable PDNAMEPORT could not be obtained. Cause：aa...aa

PDNAMEPORTの取得でエラーが発生しました。要因：aa...aa

PDNAMEPORTの取得処理に失敗しました。

aa...aa：

エラーの詳細

(S)

Agent Collectorの処理を終了します。

(O)

pdsysのpd_name_portの指定が正しいかどうかを確認してください。pdsysのpd_name_portの設定を変更した場合は，Agent Collectorを再起動してください。

HiRDBが起動されているかどうかを確認してください。

KAVF15047-W

Reception of a signal caused the service to stop.（signal=aa...aa）

シグナル受信によってサービスは停止処理を実行します。（signal=aa...aa）

シグナル受信によってサービスが停止しました。

aa...aa：

シグナルの値

(S)

Agent Collectorの処理を終了します。

KAVF15048-E

Reception of a signal interrupted service processing.（signal=aa...aa）

シグナル受信によってサービスの処理は中断されました。（signal=aa...aa）

シグナル受信によってサービスの処理が中断されました。

aa...aa：

シグナルの値

(S)

Agent Collectorの処理を終了します。

(O)

保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF15049-E

An attempt to start Agent Collector has failed.（host=aa...aa，service=bb...bb）

Agent Collectorが起動失敗しました。（host=aa...aa，service=bb...bb）

aa...aa：

ホスト名

bb...bb：

サービス名

(S)

Agent Collectorの処理を終了します。

(O)

共通メッセージログに出力されている要因を確認してください。シグナルの受信によって停止した場合は，共通メッセージログにKAVF15048-Eが出力されます。

KAVF15050-E

Agent Collector stopped abnormally.（host=aa...aa，service=bb...bb）

Agent Collectorが異常停止しました。（host=aa...aa， service=bb...bb）

aa...aa：

ホスト名

bb...bb：

サービス名

(S)

Agent Collectorの処理を終了します。

(O)

共通メッセージログに出力されている要因を確認してください。シグナルの受信によって停止した場合は，共通メッセージログにKAVF15048-Eが出力されます。

KAVF15051-E

Error occurred in system call aa...aa. errno：bb...bb

システムコールaa...aaでエラーが発生しました。errno：bb...bb

システムコールaa...aaでエラーが発生しました。

aa...aa：

システムコール名

bb...bb：

OS詳細コード

(S)

要求を無視し，Agent Collectorの処理を続行します。

(O)

主な原因は次のとおりです。原因を取り除いてください。または，エラーを無視してください。

HiRDBが起動していません。HiRDBを起動してください。

論理ホストが切り替わり，監視中のHiRDBと接続できなくなりました。共有ディスクにアクセスできること，および論理IPアドレスが活性状態であることを確認してください。

HiRDBの切り替えと同期してPFM - Agent for HiRDBも切り替わるように設計してください。

論理ホストの切り替えで，監視中のHiRDBの一部のユニットと接続できなくなりました。ただし，これが想定されている運用であれば無視しても差し支えありません。

rootユーザーのnproc値が不足しています。nproc値を変更してAgent Collectorを再起動してください。nproc値の詳細は「3.2.7　インストール前の注意事項」を参照してください。

2ユニット以上のHiRDB/パラレルサーバを監視する際のリモート接続に失敗しました。root権限で，rsh（rcp），またはssh（scp）接続できるように変更してください。

2ユニット以上のHiRDB/パラレルサーバを監視する場合に実行する，rsh（rcp）のポートが枯渇しています。収集するレコードの種類，および収集間隔をチューニングしてポートの枯渇を回避してください。

レコード収集時，EX排他のRDエリアに対してpddbstコマンドを実行しました。これは通常の運用でも発生しうるため無視しても差し支えありません。RDエリアは，ほかのトランザクションに占有されている場合や，pdrorgユティリティでインデクス再編成中などの場合にEX排他となります。

要因が判明しない場合，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF15052-E

Unable to open file.

ファイルのオープンに失敗しました。

コマンド実行中にファイルのオープンに失敗しました。

(S)

要求を無視し，Agent Collectorの処理を続行します。

(O)

システムの資源が不足していないかどうかを確認してください。

直後にKAVF15029-Eメッセージが出力された場合は，次のディレクトリにアクセスできることを確認してください。

/opt/jp1pc/agtb/cmdtmp/インスタンス名

PD_ROT1レコード，またはPD_ROT2レコードを収集している場合は，次のディレクトリにアクセスできることを確認してください。

/opt/jp1pc/agtb/agtbtmp/インスタンス名

KAVF15053-E

Overflow occurred at the time of field substitution.（field=aa...aa）

フィールド代入時にバッファオーバーフローが発生しました。（field=aa...aa）

不定サイズの値をフィールドにする際，該当するフィールドの最大サイズよりも代入する値のサイズが上回った場合に発生します。

aa...aa：

該当するフィールド名称

(O)

保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF15054-E

The data type substituted for the field differ.（field=aa...aa）

フィールドに代入するデータ型が異なっています。（field=aa...aa）

フィールドに代入するデータの型がフィールドの型と異なっていた場合に発生します。

aa...aa：

該当するフィールド名称

(O)

保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF15055-E

Unable to convert CSV data.（row=aa...aa，column=bb...bb）

CSVデータの変換に失敗しました。（row=aa...aa，column=bb...bb）

KAVF15053-EまたはKAVF15054-Eのどちらかが出力された場合に発生します。

aa...aa：

変換に失敗したCSVデータの行

bb...bb：

変換に失敗したCSVデータの列

(S)

要求を無視し，Agent Collectorの処理を続行します。このエラー通知までに収集したCSVデータは破棄され，収集失敗とみなされます。

(O)

保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF15056-E

The output result by HiRDB command aa...aa is invalid.（command line option=bb...bb）

HiRDBコマンドaa...aaによって得られた出力結果が不正です。（command line option=bb...bb）

HiRDBコマンドの実行で得られたデータを解析した場合に，意図しないフォーマットのデータが出力されていたときや，適正に処理されなかった（例：ファイルが出力されていなかった）ときに通知されます。

aa...aa：

コマンド名

bb...bb：

コマンドラインオプション

(S)

システムの動作は，レコードによって異なります。

(O)

保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF15057-E

The output result by command is invalid.

コマンドによって得られた出力結果が不正です。

コマンドの実行で得られた出力結果が不正です。

PFM - Agent for HiRDBは定期的にHiRDBコマンドを発行しHiRDBを監視しており，発行したコマンドの実行結果が想定していた体裁と異なる場合にこのメッセージを出力します。このメッセージはデータベースそのものに不具合が検出されたわけではないため，通常は無視しても問題ありません。

(S)

要求を無視し，Agent Collectorの処理を続行します。

(O)

一時的な要因であればパフォーマンス監視に影響を与えることはないため無視してください。

パフォーマンス監視に影響が出るほど頻出する場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF15058-E

A fatal error occurred.

致命的なエラーが発生しました。

リソース不足などの致命的なエラーが発生しました。

(S)

Agent Collectorの処理を終了します。

(O)

エラーメッセージの内容から障害原因を取り除いてください。原因が判明しない場合，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF15059-W

The specified RDAREA for RDST_RDAREA in jpcagtbdef.ini does not exist. RDAREA NAME：aa...aa

jpcagtbdef.iniのRDST_RDAREAに指定されたRDエリアが存在しません。RDエリア名：aa...aa

jpcagtbdef.iniファイルのRDAREA_NAMEに存在しないRDエリア名が指定されています。

aa...aa：

RDエリア名

(S)

処理を続行します。

(O)

jpcagtbdef.iniファイルのRDAREA_NAMEに存在するRDエリア名を指定してください。

KAVF15060-W

The specified RDAREA for RDDS_RDAREA in jpcagtbdef.ini does not exist. RDAREA NAME：aa...aa

jpcagtbdef.iniのRDDS_RDAREAに指定されたRDエリアが存在しません。RDエリア名：aa...aa

jpcagtbdef.iniファイルのRDAREA_NAMEに存在しないRDエリア名が指定されています。

aa...aa：

RDエリア名

(S)

処理を続行します。

(O)

jpcagtbdef.iniファイルのRDAREA_NAMEに存在するRDエリア名を指定してください。

KAVF15061-E

Unable to open file. File name：aa...aa

ファイルのオープンに失敗しました。ファイル名：aa...aa

ファイルのオープンに失敗しました。

aa...aa：

ファイル名

(S)

処理を続行します。

(O)

システムの資源が不足していないかどうかを確認してください。

KAVF15062-W

Output of statistical information stops. Unit：aa...aa, record type：bb...bb, Statistical-information-type：cc...cc

統計情報が出力されていません。ユニット名：aa...aa，レコードID：bb...bb，統計情報種別：cc...cc

統計情報が出力されていません。

レコードIDで示すレコードはHiRDBの統計情報が収集されている期間だけ収集できます。

aa...aa：

ユニット名

bb...bb：

レコードID

cc...cc：

統計情報種別

(S)

処理を続行します。

(O)

「6.　レコード」の対象レコードの注意事項を参照して，HiRDBの統計情報が出力される状態かどうかを確認してください。

KAVF15063-W

Unable to connect to HiRDB.

HiRDBに接続できませんでした。

PFM - Agent for HiRDBからHiRDBへ接続しようとしましたが，HiRDBが接続を拒否しました。

(S)

処理を続行します。

(O)

HiRDBのログなどから接続に失敗した原因を調べ，原因を取り除いてからAgent Collectorを再起動してください。

HiRDBの接続に失敗する主な原因は次のとおりです。

jpcconf inst setupコマンドで設定したHiRDB_userの値に誤りがあります。HiRDB_userが小文字の場合は引用符で囲む必要があります。HiRDB_userには，OSのユーザーアカウントではなくHiRDBのDBA権限を持つ認可識別子を指定します。設定方法の詳細は「2.4.3　インスタンス環境の設定」，または「3.4.3　インスタンス環境の設定」を参照してください。jpcagt.iniファイルは，直接編集しないでください。

jpcconf inst setupコマンドで設定したHiRDB_passwordの値に誤りがあります。HiRDB_passwordが小文字の場合は引用符で囲む必要があります。HiRDB_passwordには，OSユーザーのパスワードではなくHiRDBの認可識別子のパスワードを指定します。設定方法の詳細は「2.4.3　インスタンス環境の設定」，または「3.4.3　インスタンス環境の設定」を参照してください。jpcagt.iniファイルは，直接編集しないでください。

jpcconf inst setupコマンドで設定したLANG，HiRDBクライアント環境定義PDLANG，および環境変数LANGの組み合わせに誤りがあります。起動シェルなどのシェルからjpcspm startで起動している場合は，そのシェル内で環境変数PDLANGを設定してPDLANGが有効な状態でjpcspm startを実行する必要があります。設定方法の詳細は「3.4.3　インスタンス環境の設定」を参照してください。jpcagt.iniファイルは，直接編集しないでください。

pd_max_usersで指定する最大同時接続数が不足しています。PFM - Agent for HiRDBはHiRDBサーバに対して1ユーザー分の接続をするため，必要に応じてpd_max_usersの設定を見直してください。pd_max_usersについては「3.2.4　前提プログラム」を参照してください。

KAVF15065-W

Necessary information is not accumulated to predict reorganization time.

再編成時期を予測するために必要な情報が蓄積されていません。

PD_ROT1レコードまたはPD_ROT2レコードを収集したときに，再編成時期を予測するための状態解析結果が蓄積されていませんでした。

(S)

処理を続行します。

(O)

DB状態解析蓄積機能を有効にして，再編成時期を予測するための状態解析結果を蓄積させてください。

再編成時期予測機能については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の再編成時期予測機能について説明している章を参照してください。

KAVF15066-E

Invalid data detected, exceeds the maximum definition length.（host=aa...aa, record type=bb...bb, field=cc...cc, line number=dd...dd）

最大定義長を超える不正なデータを検知しました。（host=aa...aa, record type=bb...bb, field=cc...cc, line number=dd...dd）

PI_SSYSまたはPI_RDFLまたはPI_RDFSレコードの収集時に生成する一時ファイル内の文字列データのデータ長が最大定義長を超えました。

aa...aa：

最大定義長を超える不正データが生成されたホスト名

bb...bb：

レコードID

cc...cc：

フィールド名称

dd...dd：

行番号

(S)

不正データを無視して，Agent Collectorの処理を続行します。

(O)

保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF15068-W

Incorrect value specified in jpcagtbdef.ini.（section=aa...aa, label=bb...bb, value=cc...cc）

jpcagtbdef.iniファイルに指定された値が不正です。（セクション=aa...aa，ラベル=bb...bb，値=cc...cc）

jpcagtbdef.iniファイルに設定された値が不正です。

aa...aa：

セクション名

bb...bb：

ラベル名

cc...cc：

設定値

(S)

Agent Collectorの処理を続行します。

(O)

jpcagtbdef.iniファイルに設定した値を確認してください。

KAVF15071-W

Unable to get the file system area information since the HiRDB server is not active.(server=aa...aa)

HiRDBサーバが稼動していないためファイルシステム領域情報を取得できません。(サーバ=aa...aa)

監視対象HiRDBがスタンバイレス型系切り替え機能を適用している場合，PI_RDFSまたはPI_RDFLレコード収集時に稼動していなかったサーバのファイルシステム領域情報が取得できませんでした。

aa...aa：

HiRDBサーバ名

(S)

該当するサーバのファイルシステム領域情報に次の値を設定し，Agent Collectorの処理を続行します。

レコードIDがPI_RDFSの場合

フィールド

値

HiRDB File System Area Type

空白

Free MBytes

0

Mbytes

0

Used MBytes

0

Free %

0

Used %

0

レコードIDがPI_RDFLの場合

フィールド

値

HiRDB File System Area Type

空白

KAVF15073-I

The file system area information was blank, but processing continued without executing the pdfstatfs command.

統計ログ上のHiRDBファイルシステム領域名が空白であったため，pdfstatfsコマンドを実行せずに処理を続行しました。

レコードを収集できないHiRDBファイルシステム領域を検出しました。

(S)

レコード情報については，数値の場合0，文字列の場合0長文字列を設定し，処理を続行します。

KAVF15076-I

Label aa...aa is bb...bb.

ラベル aa...aaはbb...bbです。

インスタンス設定ファイル（jpcagtbdef.ini）に指定したラベル名とその指定値です。

aa...aa：

ラベル名

bb...bb：

指定値

(S)

起動処理を続行します。

KAVF15077-W

The aa...aa is invalid. Start with assumed value bb...bb. Cause: cc...cc

aa...aaが無効です。仮定値bb...bbで開始します。要因: cc...cc

インスタンス設定ファイル（jpcagtbdef.ini）に誤りがあります。

aa...aa：

無効となったラベル名

bb...bb：

ラベルの仮定値

cc...cc：

無効となった要因

(S)

ラベルの指定値を無視し，仮定値で起動処理を続行します。

(O)

インスタンス設定ファイル（jpcagtbdef.ini）を修正して，PFM - Agent for HiRDBを再起動してください。

KAVF15078-W

The aa...aa is invalid. Starts ignoring this specification. Cause: bb...bb

aa...aaが無効です。指定を無視して開始します。要因: bb...bb

インスタンス設定ファイル（jpcagtbdef.ini）に誤りがあります。

aa...aa：

無効となったラベル名

bb...bb：

無効となった要因

(S)

ラベルの指定値を無視して起動処理を続行します。

(O)

インスタンス設定ファイル（jpcagtbdef.ini）を修正して，PFM - Agent for HiRDBを再起動してください。

第4編　トラブルシューティング編

8　トラブルへの対処方法

この章では，Performance Managementの運用中にトラブルが発生した場合の対処方法などについて説明します。ここでは，主にPFM - Agentでトラブルが発生した場合の対処方法について記載しています。Performance Managementシステム全体のトラブルへの対処方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

8.1　対処の手順

Performance Managementでトラブルが起きた場合の対処の手順を次に示します。

現象の確認

次の内容を確認してください。

トラブルが発生したときの現象

メッセージの内容（メッセージが出力されている場合）

共通メッセージログなどのログ情報

各メッセージの要因と対処方法については，「7.　メッセージ」を参照してください。また，Performance Managementが出力するログ情報については，「8.3　トラブルシューティング時に採取するログ情報」を参照してください。

資料の採取

トラブルの要因を調べるために資料の採取が必要です。「8.4　トラブル発生時に採取が必要な資料」および「8.5　資料の採取方法」を参照して，必要な資料を採取してください。

問題の調査

採取した資料を基に問題の要因を調査し，問題が発生している部分，または問題の範囲を切り分けてください。

8.2　トラブルシューティング

ここでは，Performance Management使用時のトラブルシューティングについて記述します。Performance Managementを使用しているときにトラブルが発生した場合，まず，この節で説明している現象が発生していないか確認してください。

Performance Managementに発生する主なトラブルの内容を次の表に示します。

表8‒1　トラブルの内容

分類

トラブルの内容

記述個所

セットアップやサービスの起動について

Performance Managementのプログラムのサービスが起動しない

サービスの起動要求をしてからサービスが起動するまで時間が掛かる

Performance Managementのプログラムのサービスを停止した直後に，別のプログラムがサービスを開始したとき，通信が正しく実行されない

「ディスク容量が不足しています」というメッセージが出力されたあとMaster StoreサービスまたはAgent Storeサービスが停止する

HiRDBが停止しない

マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルシューティングの章を参照してください。

PFM - Agent for HiRDBエージェントが起動しない

8.2.2

コマンドの実行について

jpctool service listコマンドを実行すると稼働していないサービス名が出力される

jpctool db dumpコマンドを実行すると，指定したStoreデータと異なるデータが出力される

マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルシューティングの章を参照してください。

レポートの定義について

履歴レポートに表示されない時間帯がある

アラームの定義について

アクション実行で定義したプログラムが正しく動作しない

アラームイベントが表示されない

アラームしきい値を超えているのに，エージェント階層の「アラームの状態の表示」に表示されているアラームアイコンの色が緑のまま変わらない

パフォーマンスデータの収集と管理について

データの保存期間を短く設定したにも関わらず，PFM - AgentのStoreデータベースのサイズが小さくならない

共通メッセージログに「Storeデータベースに不正なデータが検出されました」というメッセージが出力される

PFM - Agentを起動してもパフォーマンスデータが収集されない

8.2.1

HiRDBのシステムマネジャ以外のユニットの情報が収集されない

識別子付きセットアップでセットアップしたHiRDBの情報が正しく収集されない

正常稼働時にアラームを通知する

KAVE00213-Wが出力されて収集がスキップされる

一時的にパフォーマンスデータを収集できないときがある

サービスの異常終了

内部ファイルの競合が発生しサービスが異常終了する

2.4.3，3.4.3

8.2.1　パフォーマンスデータの収集と管理に関するトラブルシューティング

(1)　PFM - Agentを起動してもパフォーマンスデータが収集されない

考えられる主な要因は次のとおりです。

HiRDBが停止している。

HiRDBの起動状態を確認し，停止している場合は起動してください。

インスタンス環境のセットアップ時の設定に誤りがある。

jpcconf inst setupコマンドを実行して，各項目の値を確認してください。HiRDB_user，およびHiRDB_passwordに小文字を指定する場合は，引用符で囲む必要があります。インスタンス環境のセットアップについては，「2.4.3　インスタンス環境の設定」または「3.4.3　インスタンス環境の設定」を参照してください。

Type4 JDBCドライバから接続している。

PD_CNSTレコードでは，Type4 JDBCドライバから接続しているプロセスについては収集できません。

文字コードの定義に誤りがある。

HiRDBサーバ，HiRDBクライアント間の文字コード，またはPFM - Agent for HiRDBの文字コードの定義に誤りがある場合，一部のレコードの収集に失敗することがあります。HiRDBサーバ，HiRDBクライアント間の文字コードの定義については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」のUAP実行時の注意事項について説明している章を参照してください。PFM - Agent for HiRDBの文字コードの定義については「3.4.3　インスタンス環境の設定」を参照してください。

rsh（remsh）およびrcpサービスが機能していない。

PFM - Agent for HiRDBは2ユニット以上のHiRDB/パラレルサーバを監視する場合，rsh（remsh）およびrcpサービスを使用します。2ユニット以上のHiRDB/パラレルサーバを監視する場合はrsh（remsh）およびrcpサービスを停止しないでください。

(2)　HiRDBのシステムマネジャ以外のユニットの情報が収集されない

考えられる主な要因は次のとおりです。

インスタンスのアカウントとHiRDBのアカウントが異なっている。

アカウントの設定方法については，「2.4.3(2)　2ユニット以上のHiRDB/パラレルサーバを監視する場合の設定」を参照してください。

IPアドレス接続制限機能によって接続が制限されている。

IPアドレス接続制限機能については，「2.2.4(1)　監視対象プログラム」または「3.2.4(1)　監視対象プログラム」の注意事項を参照してください。

root権限でログインを許可する設定になっていない。

権限の設定方法については，「3.4.3(2)　2ユニット以上のHiRDB/パラレルサーバを監視する場合の設定」を参照してください。

(3)　識別子付きセットアップでセットアップしたHiRDBの情報が正しく収集されない

考えられる主な要因は次のとおりです。

HiRDBのクライアント環境定義に誤りがある。

HiRDBのクライアント環境定義の設定方法については，「2.4.3　インスタンス環境の設定」を参照してください。

(4)　正常稼働時にアラームを通知する

考えられる主な要因は次のとおりです。

PI_RDFLまたはPI_RDFSレコードのCollection IntervalがHiRDBのシンクポイント間隔よりも短い。

監視対象HiRDBの各サーバのシンクポイント発生間隔をPI_RDFLまたはPI_RDFSレコードのCollection Intervalよりも小さな値にしてください。HiRDBのシンクポイントの詳細は，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

HiRDBからSEGMENT情報が取得できなかった。

RDエリアの状態によっては，pddblsの出力結果にSEGMENT情報が出力されない場合があります。このとき，PI_RDDSレコードまたはPI_RDSTレコードのSEGMENT情報に関するフィールドには仮定値を設定します。PI_RDDSレコードおよびPI_RDSTレコードの詳細は「6.　レコード」を参照してください。

HiRDBのpddbstコマンドが失敗した。

pddbstコマンドはRDエリアの状態によって動作しない場合があります。このとき，PI_RDDSレコードのpddbstコマンドから取得する情報に関するフィールドには仮定値を設定します。PI_RDDSレコードの詳細は「6.　レコード」を参照してください。

(5)　KAVE00213-Wが出力されて収集がスキップされる

考えられる主な要因は次のとおりです。

同じインスタンスのほかのレコードの収集や前回の収集が完了していない。

収集のスキップが多発する場合，メッセージKAVF15018-I，KAVF15019-Iからレコード収集に必要な時間を計算し，Collection Interval，Collection Offsetの値を調整してください。

(6)　一時的にパフォーマンスデータを収集できないときがある

考えられる主な要因は次のとおりです。

1つのホスト内で複数のPFM - Agent for HiRDBのインスタンスが動作する環境で，同時刻にPI_SSYSレコード，PI_RDFSレコード，またはPI_RDFLレコードを収集する設定になっている。

Collection IntervalとCollection Offsetを見直し，各レコードを同時刻に収集しないように設定してください。詳しくは「6.　レコード」のレコードの注意事項を参照してください。

レコード収集中にフェールオーバーが発生した。

PI_SSYSレコード，PI_RDFSレコードまたはPI_RDFLレコードの収集中に系切り替えが発生すると，統計情報を収集できないことがあります。詳しくは

「4.7.2　レコード収集中のフェールオーバー」を参照してください。

(7)　定義変更などをしていないにも関わらず，PI_RDSTレコード，およびPI_RDDSレコードの収集に失敗するようになった

考えられる主な要因は次のとおりです。

HiRDB_userに指定したHiRDB認可識別子のパスワード有効期間を超えた。

CREATE CONNECTION SECURITYでHiRDB_userに指定したHiRDB認可識別子のパスワード有効期間を設定している場合は，この有効期間を確認してください。HiRDB_userについては，「2.4.3　インスタンス環境の設定」または「3.4.3　インスタンス環境の設定」を参照してください。CREATE CONNECTION SECURITYについては，マニュアル「HiRDB　SQLリファレンス」を参照してください。

(8)　レコード収集のタイミングで，rsh（remsh，rcp）用のポートが枯渇することがある

考えられる主な要因は次のとおりです。

レコードを収集する間隔が短い，または短期間に多種のレコードを収集したことによって，TIME-WAIT状態のコネクションが解放される前に次のレコードを収集した。

netstatコマンドなどでrsh（remsh，rcp）用のポートの使用状況を確認して，レコードの収集間隔を調整してください。

また，HiRDB 10-03以降のバージョンでは，pd_cmd_rmodeでsshを指定することも検討してください。pd_cmd_rmodeの詳細はマニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

(9)　KAVF15020-Wメッセージなどのワーニングメッセージやエラーメッセージが出力され続ける

PFM - Agent for HiRDBをクラスタシステムで運用しないでHiRDBの系切り替え機能を使用している場合，HiRDBの待機系でPFM - Agent for HiRDBを起動すると，PFM - Agent for HiRDBは待機系の（停止している）HiRDBに対してパフォーマンスデータを収集しようとするため，このような現象が発生します。待機系で出力されたメッセージを無視するか，待機系のPFM - Agent for HiRDBを停止してください。

(10)　KAVF15063-Wが出力されて収集がスキップされる

考えられる主な要因は次のとおりです。

PFM - Agent for HiRDB起動時に，HiRDBクライアント環境定義PDLANGが有効になっていない。

シェルなどから起動コマンドを実行している場合は，シェル内で環境変数PDLANGを有効にして起動コマンドを実行してください。

8.2.2　セットアップやサービスの起動に関するトラブルシューティング

(1)　PFM - Agent for HiRDBエージェントが起動しない

考えられる主な要因は次のとおりです。

インスタンス作成時に指定したPDDIRに誤りがある。

インスタンス作成時にPDDIRを誤って指定した場合，エージェントが起動しないでメッセージも出力されません。インスタンス作成については，「2.4.3　インスタンス環境の設定」または「3.4.3　インスタンス環境の設定」を参照してください。

プログラムの動作に必要なパッケージが不足している。

プログラムの動作に必要なパッケージが不足している場合，KAVE05033-Eメッセージを出力してエージェントの起動に失敗します。必要なパッケージについてはリリースノートをご確認ください。

rootの最大プロセス数が不足している。

rootの最大プロセス数が不足している場合，KAVE05033-Eメッセージを出力してエージェントの起動に失敗します。詳細は「3.2.7　インストール前の注意事項」を参照してください。

HiRDBがセットアップされていない。

HiRDBをインストールしていない，またはセットアップしていないとPFM - Agent for HiRDBは起動しません。PFM - Agent for HiRDBを起動する前に，HiRDBをインストールおよびセットアップしてください。

8.2.3　その他のトラブルに関するトラブルシューティング

トラブルが発生したときの現象を確認してください。メッセージが出力されている場合は，メッセージの内容を確認してください。また，Performance Managementが出力するログ情報については，「8.3　トラブルシューティング時に採取するログ情報」を参照してください。

マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章，および「8.2.1　パフォーマンスデータの収集と管理に関するトラブルシューティング」に示した対処をしても，トラブルが解決できなかった場合，または，これら以外のトラブルが発生した場合，トラブルの要因を調査するための資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

採取が必要な資料および採取方法については，「8.4　トラブル発生時に採取が必要な資料」および「8.5　資料の採取方法」を参照してください。

8.3　トラブルシューティング時に採取するログ情報

Performance Managementでトラブルが発生した場合，ログ情報を確認して対処方法を検討します。Performance Managementを運用しているときに出力されるログ情報には，次の4種類があります。

システムログ

共通メッセージログ

稼働状況ログ

トレースログ

ここでは，各ログ情報について説明します。

8.3.1　トラブルシューティング時に採取するログ情報の種類

(1)　システムログ

システムログとは，システムの状態やトラブルを通知するログ情報のことです。このログ情報は次のログファイルに出力されます。

Windowsの場合

イベントログファイル

UNIXの場合

syslogファイル

出力形式については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ログ情報について説明している章を参照してください。

論理ホスト運用の場合の注意事項

Performance Managementのシステムログのほかに，クラスタソフトによるPerformance Managementの制御などを確認するためにクラスタソフトのログが必要です。

(2)　共通メッセージログ

共通メッセージログとは，システムの状態やトラブルを通知するログ情報のことです。システムログよりも詳しいログ情報が出力されます。共通メッセージログの出力先ファイル名やファイルサイズについては，「8.3.2　ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。また，出力形式については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ログ情報について説明している章を参照してください。

論理ホスト運用の場合の注意事項

論理ホスト運用のPerformance Managementの場合，共通メッセージログは共有ディスクに出力されます。共有ディスク上にあるログファイルは，フェールオーバーするときにシステムとともに引き継がれますので，メッセージは同じログファイルに記録されます。

(3)　稼働状況ログ

稼働状況ログとは，PFM - Web Consoleが出力するログ情報のことです。稼働状況ログの出力先ファイル名やファイルサイズについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。また，出力形式については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ログ情報について説明している章を参照してください。

(4)　トレースログ

トレースログとは，トラブルが発生した場合に，トラブル発生の経緯を調査したり，各処理の処理時間を測定したりするために採取するログ情報のことです。

トレースログは，Performance Managementのプログラムの各サービスが持つログファイルに出力されます。

論理ホスト運用の場合の注意事項

論理ホスト運用のPerformance Managementの場合，トレースログは共有ディスクに出力されます。共有ディスク上にあるログファイルは，フェールオーバーするときにシステムとともに引き継がれますので，メッセージは同じログファイルに記録されます。

8.3.2　ログファイルおよびディレクトリ一覧

ここでは，Performance Managementのプログラムから出力されるログ情報について説明します。

稼働状況ログの出力先ファイル名やファイルサイズについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

(1)　共通メッセージログ

共通メッセージログの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，ログ情報の詳細について説明している章を参照してください。

(2)　トレースログ

ここでは，Performance Managementのログ情報のうち，PFM - Agentのトレースログの出力元であるサービス名または制御名，および格納先ディレクトリ名を，OSごとに表に示します。

表8‒2　トレースログの格納先フォルダ名（Windowsの場合）

ログ情報の種類

出力元

フォルダ名

トレースログ

Action Handlerサービス

インストール先フォルダ¥bin¥action¥log¥

Performance Managementコマンド

インストール先フォルダ¥tools¥log¥

Agent Collectorサービス

インストール先フォルダ¥agtb¥agent¥インスタンス名¥log¥

Agent Storeサービス

インストール先フォルダ¥agtb¥store¥インスタンス名¥log¥

トレースログ（論理ホスト運用の場合）

Action Handlerサービス

環境フォルダ※¥jp1pc¥bin¥action¥log¥

Performance Managementコマンド

環境フォルダ※¥jp1pc¥tools¥log¥

Agent Collectorサービス

環境フォルダ※¥jp1pc¥agtb¥agent¥インスタンス名¥log¥

Agent Storeサービス

環境フォルダ※¥jp1pc¥agtb¥store¥インスタンス名¥log¥

注※

環境フォルダは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のフォルダです。

表8‒3　トレースログの格納先ディレクトリ名（UNIXの場合）

ログ情報の種類

出力元

ディレクトリ名

トレースログ

Action Handlerサービス

/opt/jp1pc/bin/action/log/

Performance Managementコマンド

/opt/jp1pc/tools/log/

Agent Collectorサービス

/opt/jp1pc/agtb/agent/インスタンス名/log/

Agent Storeサービス

/opt/jp1pc/agtb/store/インスタンス名/log/

トレースログ（論理ホスト運用の場合）

Action Handlerサービス

環境ディレクトリ※/jp1pc/bin/action/log/

Performance Managementコマンド

環境ディレクトリ※/jp1pc/tools/log/

Agent Collectorサービス

環境ディレクトリ※/jp1pc/agtb/agent/インスタンス名/log/

Agent Storeサービス

環境ディレクトリ※/jp1pc/agtb/store/インスタンス名/log/

注※

環境ディレクトリは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

8.4　トラブル発生時に採取が必要な資料

「8.2　トラブルシューティング」に示した対処をしてもトラブルを解決できなかった場合，トラブルの要因を調べるための資料を採取し，システム管理者に連絡する必要があります。この節では，トラブル発生時に採取が必要な資料について説明します。

Performance Managementでは，採取が必要な資料を一括採取するためのコマンドを用意しています。PFM - Agentの資料を採取するには，jpcrasコマンドを使用します。jpcrasコマンドを使用して採取できる資料については，表中に記号で示しています。

注意

jpcrasコマンドで採取できる資料は，コマンド実行時に指定するオプションによって異なります。コマンドに指定するオプションと採取できる資料については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

論理ホスト運用の場合の注意事項

論理ホスト運用の場合の注意事項を次に示します。

論理ホスト運用する場合のPerformance Managementのログは，共有ディスクに格納されます。なお，共有ディスクがオンラインになっている場合（Windows），またはマウントされている場合（UNIX）は，jpcrasコマンドで共有ディスク上のログも一括して採取できます。

フェールオーバー時の問題を調査するには，フェールオーバーの前後の資料が必要です。このため，実行系と待機系の両方の資料が必要になります。

論理ホスト運用のPerformance Managementの調査には，クラスタソフトの資料が必要です。論理ホスト運用のPerformance Managementは，クラスタソフトから起動や停止を制御されているので，クラスタソフトの動きとPerformance Managementの動きを対比して調査するためです。

8.4.1　トラブル発生時にWindows環境で採取が必要な資料

(1)　OSのログ情報

OSのログ情報で，採取が必要な情報を次の表に示します。

表8‒4　OSのログ情報（Windowsの場合）

情報の種類

概要

デフォルトのファイル名

jpcrasコマンドでの採取

システムログ

Windowsイベントログ

−

○

プロセス情報

プロセスの一覧

−

○

システムファイル

hostsファイル

システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥hosts

○

servicesファイル

システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥services

○

OS情報

システム情報

−

○

ネットワークステータス

−

○

ホスト名

−

○

ダンプ情報

問題のレポートと解決策のログファイル

ユーザーモードプロセスダンプの出力先フォルダ¥プログラム名.プロセスID.dmp

例：jpcagtt.exe.2420.dmp

×

（凡例）

○：採取できる

×：採取できない

注※

別のフォルダにログファイルが出力されるように設定している場合は，該当するフォルダから資料を採取してください。

(2)　Performance Managementの情報

Performance Managementに関する情報で，採取が必要な情報を次の表に示します。また，ネットワーク接続でのトラブルの場合，接続先マシン上のファイルの採取も必要です。

表8‒5　Performance Managementの情報（Windowsの場合）

情報の種類

概要

デフォルトのファイル名

jpcrasコマンドでの採取

共通メッセージログ

インストール先フォルダから出力されるメッセージログ（シーケンシャルファイル方式）

インストール先フォルダ¥log¥jpclog{01|02}※1

○

インストール先フォルダから出力されるメッセージログ（ラップアラウンドファイル方式）

インストール先フォルダ¥log¥jpclogw{01|02}※1

○

構成情報

各構成情報ファイル

−

○

jpctool service listコマンドの出力結果

−

○

バージョン情報

製品バージョン

−

○

履歴情報

−

○

データベース情報

Agent Storeサービス

Storeバージョン1.0の場合

インストール先フォルダ¥agtb¥store¥インスタンス名¥*.DB

インストール先フォルダ¥agtb¥store¥インスタンス名¥*.IDX

Storeバージョン2.0の場合

インストール先フォルダ¥agtb¥store¥インスタンス名¥STPD

インストール先フォルダ¥agtb¥store¥インスタンス名¥STPIフォルダ下の次に示すファイル。

*.DB

*.IDX

○

トレースログ

Performance Managementのプログラムで動作する各サービスのトレース情報

−※2

○

インストールログ※3

インストール時のメッセージログ

システムフォルダ¥TEMP¥HCDINST¥*.LOG

×

（凡例）

○：採取できる

×：採取できない

−：該当しない

注※1

ログファイルの出力方式については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

注※2

トレースログの格納先フォルダについては，「8.3.2　ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

注※3

インストールに失敗した場合に採取してください。

(3)　オペレーション内容

トラブル発生時のオペレーション内容について，次に示す情報が必要です。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - Agentの構成など）

再現性の有無

PFM - Web Consoleからログインしている場合は，ログイン時のPerformance Managementユーザー名

(4)　画面上のエラー情報

次に示すハードコピーを採取してください。

アプリケーションエラーが発生した場合は，操作画面のハードコピー

エラーメッセージダイアログボックスのハードコピー（詳細ボタンがある場合はその内容を含む）

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，［コマンドプロンプト］ウィンドウまたは［管理者コンソール］ウィンドウのハードコピー

(5)　ユーザーモードプロセスダンプ

Performance Managementのプロセスがアプリケーションエラーで停止した場合は，ユーザーダンプを採取してください。

(6)　問題レポートの採取

Performance Managementのプロセスがアプリケーションエラーで停止した場合は，問題レポートを採取してください。

(7)　その他の情報

上記以外で必要な情報を次に示します。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

［アクセサリ］−［システムツール］−［システム情報］の内容

Windowsの［イベントビューア］ウィンドウを開き，左ペイン［Windowsログ］の，［システム］および［アプリケーション］の内容

8.4.2　トラブル発生時にUNIX環境で採取が必要な資料

(1)　OSのログ情報

OSのログ情報で，採取が必要な情報を次の表に示します。

表8‒6　OSのログ情報（UNIXの場合）

情報の種類

概要

デフォルトのファイル名

jpcrasコマンドでの採取

システムログ

syslog

HP-UXの場合

/var/adm/syslog/syslog.log

AIXの場合

/var/adm/syslog*

Linuxの場合

/var/log/messages*

○※1

プロセス情報

プロセスの一覧

−

○

システムファイル

hostsファイル

/etc/hosts

○

servicesファイル

/etc/services

○

OS情報

パッチ情報

−

○

カーネル情報

−

○

バージョン情報

−

○

ネットワークステータス

−

○

環境変数

−

○

ホスト名

−

○

ダンプ情報

coreファイル※2

−

○

（凡例）

○：採取できる

−：該当しない

注※1

デフォルトのパスおよびファイル名以外に出力されるように設定されているシステムでは，収集できません。手動で収集してください。

注※2

HP-UX 11i V3 (IPF)では，coreadmコマンドによってcoreファイルの名称を任意に変更できます。ファイル名の先頭が「core」以外に変更されたファイルについては，jpcrasコマンドでは収集できません。手動で収集してください。

(2)　Performance Managementの情報

Performance Managementに関する情報で，採取が必要な情報を次の表に示します。また，ネットワーク接続でのトラブルの場合，接続先マシン上のファイルの採取も必要です。

表8‒7　Performance Managementの情報（UNIXの場合）

情報の種類

概要

デフォルトのファイル名

jpcrasコマンドでの採取

共通メッセージログ

インストール先フォルダから出力されるメッセージログ（シーケンシャルファイル方式）

/opt/jp1pc/log/jpclog{01|02}※1

○

インストール先フォルダから出力されるメッセージログ（ラップアラウンドファイル方式）

/opt/jp1pc/log/jpclogw{01|02}※1

○

構成情報

各構成情報ファイル

−

○

jpctool service listコマンドの出力結果

−

○

バージョン情報

製品バージョン

−

○

履歴情報

−

○

データベース情報

Agent Storeサービス

Storeバージョン1.0の場合

/opt/jp1pc/agtb/store/インスタンス名/*.DB

/opt/jp1pc/agtb/store/インスタンス名/*.IDX

Storeバージョン2.0の場合

/opt/jp1pc/agtb/store/インスタンス名/STPD

/opt/jp1pc/agtb/store/インスタンス名/STPI

ディレクトリ下の次に示すファイル。

*.DB

*.IDX

○

トレースログ

Performance Managementのプログラムで動作する各サービスのトレース情報

−※2

○

インストールログ※3

Hitachi PP Installerの標準ログ

/etc/.hitachi/.hitachi.log

/etc/.hitachi/.hitachi.log{01|02|03|04|05}

/etc/.hitachi/.install.log

/etc/.hitachi/.install.log{01|02|03|04|05}

×

（凡例）

○：採取できる

×：採取できない

−：該当しない

注※1

ログファイルの出力方式については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

注※2

トレースログの格納先ディレクトリについては，「8.3.2　ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

注※3

インストールに失敗した場合に採取してください。

(3)　オペレーション内容

トラブル発生時のオペレーション内容について，次に示す情報が必要です。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - Agentの構成など）

再現性の有無

PFM - Web Consoleからログインしている場合は，ログイン時のPerformance Managementユーザー名

(4)　エラー情報

次に示すエラー情報を採取してください。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コンソールに出力されたメッセージ

(5)　その他の情報

上記以外で必要な情報を次に示します。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

8.5　資料の採取方法

トラブルが発生したときに資料を採取する方法を次に示します。

8.5.1　トラブルシューティング時にWindows環境で採取する資料の採取方法

(1)　ダンプ情報を採取する

ダンプ情報の採取手順を次に示します。

タスクマネージャーを開く。

プロセスのタブを選択する。

ダンプを取得するプロセス名を右クリックし，「ダンプファイルの作成」を選択する。

次のフォルダに，ダンプファイルが格納されます。

システムドライブ¥Users¥ユーザー名¥AppData¥Local¥Temp

手順3のフォルダからダンプファイルを採取する。

手順3と異なるフォルダにダンプファイルが出力されるように環境変数の設定を変更している場合は，変更先のフォルダからダンプファイルを採取してください。

(2)　資料採取コマンドを実行する

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてAdministrators権限を持つユーザーが実行してください。

資料採取するサービスがインストールされているホストにログオンする。

コマンドプロンプトで次に示すコマンドを実行して，コマンドインタープリタの「コマンド拡張機能」を有効にする。

cmd /E:ON

採取する資料および資料の格納先フォルダを指定して，jpcrasコマンドを実行する。

jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報をc:¥tmp¥jpc¥agtフォルダに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras c:¥tmp¥jpc¥agt all all

jpcrasコマンドを実行すると，PFMサービスの一覧取得および起動状態の確認のため，内部的にjpctool service list -id * -host *コマンドが実行されます。コマンド実行ホストとほかのPerformance Managementシステムのホストとの間にファイアウォールが設定されていたり，システム構成が大規模だったりすると，jpctool service list -id * -host *コマンドの実行に時間が掛かる場合があります。そのような場合は，環境変数JPC_COLCTRLNOHOSTに1を設定することでjpctool service list -id * -host *コマンドの処理を抑止し，コマンドの実行時間を短縮できます。

jpcrasコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

注意

OSのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合は，コマンド実行時にユーザーアカウント制御のダイアログが表示されることがあります。ダイアログが表示された場合は，［続行］ボタンをクリックして資料採取を続行してください。［キャンセル］ボタンをクリックした場合は，資料採取が中止されます。

(3)　資料採取コマンドを実行する（論理ホスト運用の場合）

論理ホスト運用のPerformance Managementの資料は共有ディスクにあり，資料は実行系と待機系の両方で採取する必要があります。

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてAdministrators権限を持つユーザーが実行してください。

論理ホスト運用の場合に，資料採取コマンドを実行する手順を説明します。

共有ディスクをオンラインにする。

論理ホストの資料は共有ディスクに格納されています。実行系ノードでは，共有ディスクがオンラインになっていることを確認して資料を採取してください。

実行系と待機系の両方で，採取する資料および資料の格納先フォルダを指定して，jpcrasコマンドを実行する。

jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報をc:¥tmp¥jpc¥agtフォルダに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras c:¥tmp¥jpc¥agt all all

jpcrasコマンドをlhostの引数を指定しないで実行すると，そのノードの物理ホストと論理ホストのPerformance Managementの資料が一とおり採取されます。論理ホスト環境のPerformance Managementがある場合は，共有ディスク上のログファイルが取得されます。

なお，共有ディスクがオフラインになっているノードでjpcrasコマンドを実行すると，共有ディスク上のファイルを取得できませんが，エラーは発生しないで正常終了します。

注意

実行系ノードと待機系ノードの両方で，資料採取コマンドを実行して資料採取をしてください。フェールオーバーの前後を調査するには，実行系と待機系の両方の資料が必要です。

jpcrasコマンドを実行すると，PFMサービスの一覧取得および起動状態の確認のため，内部的にjpctool service list -id * -host *コマンドが実行されます。コマンド実行ホストとほかのPerformance Managementシステムのホストとの間にファイアウォールが設定されていたり，システム構成が大規模だったりすると，jpctool service list -id * -host *コマンドの実行に時間が掛かる場合があります。そのような場合は，環境変数JPC_COLCTRLNOHOSTに1を設定することでjpctool service list -id * -host *コマンドの処理を抑止し，コマンドの実行時間を短縮できます。

jpcrasコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

注意

OSのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合は，コマンド実行時にユーザーアカウント制御のダイアログが表示されることがあります。ダイアログが表示された場合は，［続行］ボタンをクリックして資料採取を続行してください。［キャンセル］ボタンをクリックした場合は，資料採取が中止されます。

クラスタソフトの資料を採取する。

この資料は，クラスタソフトとPerformance Managementのどちらでトラブルが発生しているのかを調査するために必要になります。クラスタソフトからPerformance Managementへの起動停止などの制御要求と結果を調査できる資料を採取してください。

(4)　Windowsイベントログを採取する

Windowsの［イベントビューア］ウィンドウで，Windowsイベントログをファイルに出力してください。

(5)　オペレーション内容を確認する

トラブル発生時のオペレーション内容を確認し，記録しておいてください。確認が必要な情報を次に示します。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - Agentの構成など）

再現性の有無

PFM - Web Consoleからログインしている場合は，ログイン時のPerformance Managementユーザー名

(6)　画面上のエラー情報を採取する

次に示すハードコピーを採取してください。

アプリケーションエラーが発生した場合は，操作画面のハードコピー

エラーメッセージダイアログボックスのハードコピー

詳細情報がある場合はその内容をコピーしてください。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，［コマンドプロンプト］ウィンドウまたは［管理者コンソール］ウィンドウのハードコピー

［コマンドプロンプト］ウィンドウまたは［管理者コンソール］ウィンドウのハードコピーを採取するときは，［"コマンドプロンプト"のプロパティ］に次のように設定しておいてください。

［オプション］タブの［編集オプション］

［簡易編集モード］がチェックされた状態にする。

［レイアウト］タブ

［画面バッファのサイズ］の［高さ］に「500」を設定する。

(7)　その他の情報を採取する

上記以外で必要な情報を採取してください。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

［アクセサリ］−［システムツール］−［システム情報］の内容

Windowsの［イベントビューア］ウィンドウを開き，左ペイン［Windowsログ］の，［システム］および［アプリケーション］の内容

8.5.2　トラブルシューティング時にUNIX環境で採取する資料の採取方法

(1)　資料採取コマンドを実行する

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてrootユーザー権限を持つユーザーが実行してください。

資料採取するサービスがインストールされているホストにログインする。

採取する資料および資料の格納先ディレクトリを指定して，jpcrasコマンドを実行する。

jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報を/tmp/jpc/agtディレクトリに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras /tmp/jpc/agt all all

資料採取コマンドで収集された資料は，tarコマンドおよびcompressコマンドで圧縮された形式で，指定されたディレクトリに格納されます。ファイル名を次に示します。

jpcrasYYMMDD.tar.Z

YYMMDDには年月日が付加されます。

jpcrasコマンドを実行すると，PFMサービスの一覧取得および起動状態の確認のため，内部的にjpctool service list -id * -host *コマンドが実行されます。コマンド実行ホストとほかのPerformance Managementシステムのホストとの間にファイアウォールが設定されていたり，システム構成が大規模だったりすると，jpctool service list -id * -host *コマンドの実行に時間が掛かる場合があります。そのような場合は，環境変数JPC_COLCTRLNOHOSTに1を設定することでjpctool service list -id * -host *コマンドの処理を抑止し，コマンドの実行時間を短縮できます。

jpcrasコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

(2)　資料採取コマンドを実行する（論理ホスト運用の場合）

論理ホスト運用のPerformance Managementの資料は共有ディスクにあり，資料は実行系と待機系の両方で採取する必要があります。

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてroot権限を持つユーザーが実行してください。

論理ホスト運用の場合の，資料採取コマンドの実行について，手順を説明します。

共有ディスクをマウントする。

論理ホストの資料は共有ディスクに格納されています。実行系ノードでは，共有ディスクがマウントされていることを確認して資料を採取してください。

実行系と待機系の両方で，採取する資料および資料の格納先ディレクトリを指定して，jpcrasコマンドを実行する。

jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報を/tmp/jpc/agtディレクトリに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras /tmp/jpc/agt all all

資料採取コマンドで収集された資料は，tarコマンドおよびcompressコマンドで圧縮された形式で，指定されたディレクトリに格納されます。ファイル名を次に示します。

jpcrasYYMMDD.tar.Z

YYMMDDには年月日が付加されます。

jpcrasコマンドをlhostの引数を指定しないで実行すると，そのノードの物理ホストと論理ホストのPerformance Managementの資料が一とおり採取されます。論理ホスト環境のPerformance Managementがある場合は，共有ディスク上のログファイルが取得されます。

なお，共有ディスクがマウントされていないノードでjpcrasコマンドを実行すると，共有ディスク上のファイルを取得できませんが，エラーは発生しないで正常終了します。

注意

実行系ノードと待機系ノードの両方で，資料採取コマンドを実行して資料採取をしてください。フェールオーバーの前後を調査するには，実行系と待機系の両方の資料が必要です。

jpcrasコマンドを実行すると，PFMサービスの一覧取得および起動状態の確認のため，内部的にjpctool service list -id * -host *コマンドが実行されます。コマンド実行ホストとほかのPerformance Managementシステムのホストとの間にファイアウォールが設定されていたり，システム構成が大規模だったりすると，jpctool service list -id * -host *コマンドの実行に時間が掛かる場合があります。そのような場合は，環境変数JPC_COLCTRLNOHOSTに1を設定することでjpctool service list -id * -host *コマンドの処理を抑止し，コマンドの実行時間を短縮できます。

jpcrasコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

クラスタソフトの資料を採取する。

この資料は，クラスタソフトとPerformance Managementのどちらでトラブルが発生しているのかを調査するために必要になります。クラスタソフトからPerformance Managementへの起動停止などの制御要求と結果を調査できる資料を採取してください。

(3)　オペレーション内容を確認する

トラブル発生時のオペレーション内容を確認し，記録しておいてください。確認が必要な情報を次に示します。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - Agentの構成など）

再現性の有無

PFM - Web Consoleからログインしている場合は，ログイン時のPerformance Managementユーザー名

(4)　エラー情報を採取する

次に示すエラー情報を採取してください。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コンソールに出力されたメッセージ

(5)　その他の情報を採取する

上記以外で必要な情報を次に示します。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

8.6　Performance Managementの障害検知

Performance Managementでは，ヘルスチェック機能を利用することでPerformance Management自身の障害を検知できます。ヘルスチェック機能では，監視エージェントや監視エージェントが稼働するホストの稼働状態を監視し，監視結果を監視エージェントの稼働状態の変化としてPFM - Web Console上に表示します。

また，PFMサービス自動再起動機能を利用することで，PFMサービスが何らかの原因で異常停止した場合に自動的にPFMサービスを再起動したり，定期的にPFMサービスを再起動したりできます。

ヘルスチェック機能によって監視エージェントの稼働状態を監視したり，PFMサービス自動再起動機能によってPFMサービスを自動再起動したりするには，Performance Managementのサービスの詳細な状態を確認するステータス管理機能を使用します。このため，対象となる監視エージェントがステータス管理機能に対応したバージョンであり，ステータス管理機能が有効になっている必要があります。ホストの稼働状態を監視する場合は前提となる条件はありません。

また，Performance Managementのログファイルをシステム統合監視製品であるJP1/Baseで監視することによっても，Performance Management自身の障害を検知できます。これによって，システム管理者は，トラブルが発生したときに障害を検知し，要因を特定して復旧の対処をします。

Performance Management自身の障害検知の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

8.7　Performance Managementの障害回復

Performance Managementのサーバで障害が発生したときは，バックアップファイルを基にして，障害が発生する前の正常な状態に回復する必要があります。

障害が発生する前の状態に回復する手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

付録

付録A　システム見積もり

PFM - Agent for HiRDBを使ったシステムを構築する前に，使用するマシンの性能が，PFM - Agent for HiRDBを運用するのに十分であるか，見積もっておくことをお勧めします。

見積もり項目を次に説明します。

付録A.1　メモリー所要量

メモリー所要量は，PFM - Agent for HiRDBの設定状況や使用状況によって変化します。メモリー所要量の見積もり式については，リリースノートを参照してください。

付録A.2　ディスク占有量

ディスク占有量は，パフォーマンスデータを収集するレコード数によって変化します。ディスク占有量の見積もりには，システム全体のディスク占有量，Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量，またはStoreデータベース（Storeバージョン2.0）の見積もりが必要になります。これらの見積もり式については，リリースノートを参照してください。

付録A.3　クラスタ運用時のディスク占有量

クラスタ運用時のディスク占有量の見積もりは，クラスタシステムで運用しない場合のディスク占有量の見積もりと同じです。ディスク占有量については，リリースノートを参照してください。

付録B　カーネルパラメーター

PFM - Agent for HiRDBをインストールしたマシンのカーネルパラメーターnprocは，rootユーザーのnprocの値 ≧ HiRDB管理者ユーザーのnprocの値となるように設定してください。この設定をしない場合，PFM - Agent for HiRDBのサービスが起動しない，または一部のレコードの収集に失敗するおそれがあります。

なお，UNIX環境でPFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleを使用する場合の，カーネルパラメーターの調整については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，付録に記載されているカーネルパラメーター一覧を参照してください。

付録C　識別子一覧

PFM - Agent for HiRDBを操作したり，PFM - Agent for HiRDBの Storeデータベースからパフォーマンスデータを抽出したりする際，PFM - Agent for HiRDBであることを示す識別子が必要な場合があります。PFM - Agent for HiRDBの識別子を次の表に示します。

表C‒1　PFM - Agent for HiRDBの識別子一覧

用途

名称

識別子

説明

コマンドなど

プロダクトID

B

プロダクトIDとは，サービスIDの一部。サービスIDは，コマンドを使用してPerformance Managementのシステム構成を確認する場合や，パフォーマンスデータをバックアップする場合などに必要。サービスIDについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録を参照のこと。

サービスキー

agtbまたはHiRDB

コマンドを使用してPFM - Agent for HiRDBを起動する場合や，終了する場合などに必要。サービスキーについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録を参照のこと。

ヘルプ

ヘルプID

pcab

PFM - Agent for HiRDBのヘルプであることを表す。

付録D　プロセス一覧

ここでは，PFM - Agent for HiRDBのプロセス一覧を記載します。

PFM - Manager ，PFM - Web Console，およびPFM - Baseのプロセスについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の付録を参照してください。

PFM - Agent for HiRDBのプロセス一覧を次の表に示します。なお，プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

注意

論理ホストのPFM - Agentでも，動作するプロセスおよびプロセス数は同じです。

表D‒1　PFM - Agent for HiRDBのプロセス一覧（Windows版）

プロセス名

（プロセス数）

機能

jpcagtb.exe(n)

パフォーマンスデータ収集プロセス。このプロセスはインスタンスごとに1つ起動する。

jpcagtb_main.exe(n)

jpcagtbプロセスの子プロセス。このプロセスはインスタンスごとに1つ起動する。

jpcsto_インスタンス名.exe(n)

Agent Storeサービスプロセス。このプロセスは，PFM - Agent for HiRDBのインスタンスごとに1つ起動する。

表D‒2　PFM - Agent for HiRDBのプロセス一覧（UNIX版）

プロセス名

（プロセス数）

機能

jpcagtb(n)

パフォーマンスデータ収集プロセス。このプロセスはインスタンスごとに1つ起動する。

jpcagtb_main(n)

jpcagtbプロセスの子プロセス。このプロセスはインスタンスごとに1つ起動する。

agtb/jpcsto_インスタンス名(n)

Agent Storeサービスプロセス。このプロセスは，PFM - Agent for HiRDBのインスタンスごとに1つ起動する。

付録E　ポート番号一覧

ここでは，PFM - Agent for HiRDB で使用するポート番号と，ファイアウォール環境での設定・削除方法について説明します。

PFM - Manager ，PFM - Web Console，PFM - Baseのポート番号およびファイアウォールの通過方向については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の付録を参照してください。

ポート番号は，ユーザー環境に合わせて任意の番号に変更することもできます。

ポート番号の変更方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。なお，使用するプロトコルはTCP/IPです。

注意

Performance Managementは，1対1のアドレス変換をする静的NAT（Basic NAT）に対応しています。

動的NATや，ポート変換機能を含むNAPT（IP Masquerade，NAT+）には対応していません。

付録E.1　PFM - Agent for HiRDBのポート番号

PFM - Agent for HiRDBで使用するポート番号を次の表に示します。

表E‒1　PFM - Agent for HiRDBで使用するポート番号

ポート番号

サービス名

パラメーター

用途

自動※1

Agent Storeサービス

jp1pcstob[nnn]※2

パフォーマンスデータを記録したり，履歴レポートを取得したりするときに使用する。

自動※1

Agent Collectorサービス

jp1pcagtb[nnn]※2

アラームをバインドしたり，リアルタイムレポートを取得したりするときに使用する。

注※1

サービスが再起動されるたびに，システムで使用されていないポート番号が自動的に割り当てられます。

注※2

複数インスタンスを作成している場合，2番目以降に作成したインスタンスに通番（nnn）が付加されます。最初に作成したインスタンスには，通番は付加されません。

付録E.2　ファイアウォールの通過方向

ファイアウォールを挟んでPFM - ManagerとPFM - Agent for HiRDBを配置する場合は，PFM - ManagerとPFM - Agentのすべてのサービスにポート番号を固定値で設定してください。

詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ファイアウォールの通過方向について説明している個所を参照してください。

付録E.3　Windowsファイアウォール環境での設定方法

(1)　規則を登録する

(a)　［管理ツール］で登録する場合

［コントロールパネル］−［管理ツール］−［セキュリティが強化された Windows ファイアウォール］を選択します。

画面左側メニューの［受信の規則］を選択し，［操作］メニューから［新しい規則］または［新規の規則］を選択します。

［新規の受信の規則ウィザード］の［規則の種類］でポートを選択し，次の表に示す受信の規則を登録します。

表E‒2　受信規則の登録内容

サービス

プロトコルおよびポート

操作

プロファイル

名前

Agent Collectorサービス

TCP

特定のローカルポート：xxxx※

接続を許可する

すべてチェック

PFM - Agent for HiRDB ＜インスタンス名＞

Agent Storeサービス

TCP

特定のローカルポート：yyyy※

接続を許可する

すべてチェック

PFM - Agent Store for HiRDB ＜インスタンス名＞

注※

設定したポート番号を指定してください。

(b)　コマンドで登録する場合

次の表に示すサービスのポートを登録します。

表E‒3　コマンドでの登録内容

サービス

ポート番号

サービスの名前

ポートの説明※1

Agent Collectorサービス

xxxx※2

PFM - Agent for HiRDB ＜インスタンス名＞

jp1pcagtb

Agent Storeサービス

yyyy※2

PFM - Agent Store for HiRDB ＜インスタンス名＞

jp1pcstob

注※1

ポートの説明は任意のため省略できます。

注※2

設定したポート番号を指定してください。

次のコマンドを実行します。

netsh△advfirewall△firewall△add△rule△name="＜サービスの名前＞"△dir=in△
　action=allow△protocol=TCP△localport=＜登録するポート番号＞△
　　description※="＜ポートの説明＞"△enable=yes

（凡例）

△：スペース

注※

descriptionパラメーターは任意のため省略できます。

実施例

>netsh advfirewall firewall add rule name="PFM - Agent for HiRDB HDR1" dir=in action=allow protocol=TCP localport=20281 description="jp1pcagtb" enable=yes
>netsh advfirewall firewall add rule name="PFM - Agent Store for HiRDB HDR1" dir=in action=allow protocol=TCP localport=20282 description="jp1pcstob" enable=yes

注

設定したポート番号を指定してください。

(2)　登録を確認する

［コントロールパネル］−［管理ツール］−［セキュリティが強化された Windows ファイアウォール］を選択します。

［受信の規則］に登録内容が表示され，有効になっていることを確認してください。

付録E.4　Linux環境でのファイアウォール設定方法（iptables，ip6tablesが有効な場合）

ip6tablesが有効な場合は，iptablesの設定とは別にip6tablesの設定が必要です。

ip6tablesの設定を実施する場合は，次の手順にあるコマンドの「iptables」を「ip6tables」に読み替えてください。

(1)　規則を登録する

次のコマンドを実行して，受信の規則を登録します。

iptables△-I△INPUT△-p△tcp△-m△tcp△--dport△<登録するポート番号>△-j△ACCEPT

（凡例）

△：スペース

実施例

# iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 20281 -j ACCEPT
# iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 20282 -j ACCEPT

注

設定したポート番号を指定してください。

(2)　登録した規則を反映する

次のコマンドを実行して，登録した規則を反映します。

service△iptables△save

（凡例）

△：スペース

実施例

# service iptables save
iptables: Saving firewall rules to /etc/sysconfig/iptables: [  OK  ]

(3)　登録を確認する

次のコマンドを実行して，指定したポートが許可されていること（ACCEPTになっていること）を確認してください。

iptables△-L

（凡例）

△：スペース

実施例

# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere             tcp dpt:20282
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere             tcp dpt:20281
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere             state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT     icmp --  anywhere             anywhere
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere             state NEW tcp dpt:ssh
REJECT     all  --  anywhere             anywhere             reject-with icmp-host-prohibited

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
REJECT     all  --  anywhere             anywhere             reject-with icmp-host-prohibited

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

付録E.5　Linux環境でのファイアウォール設定方法（firewalldが有効な場合）

(1)　規則を登録する

次のコマンドを実行して，受信の規則を登録します。

firewall-cmd△--permanent△--add-port=＜登録するポート番号＞/tcp

（凡例）

△：スペース

参考

サービス名で登録および削除する場合は，次のコマンドを実行してください。

firewall-cmd△--permanent△--add-service=＜パラメーター※＞

firewall-cmd△--permanent△--remove-service=＜パラメーター※＞

（凡例）△：スペース

注※

指定するパラメーターは「付録E.1　PFM - Agent for HiRDB のポート番号」の「表E-1　PFM - Agent for HiRDB で使用するポート番号」を参照してください。

実施例

# firewall-cmd --permanent --add-port=20281/tcp
success
# firewall-cmd --permanent --add-port=20282/tcp
success

注

設定したポート番号を指定してください。

(2)　登録した規則を反映する

次のコマンドを実行して，登録した規則を反映します。

firewall-cmd△--reload

（凡例）

△：スペース

実施例

# firewall-cmd --reload
success

(3)　登録を確認する

次のコマンドを実行して，指定したポート番号が許可されていることを確認してください。

firewall-cmd△--list-all

（凡例）

△：スペース

実施例

# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  interfaces: ens32
  sources:
  services: dhcpv6-client ssh
  ports: 20282/tcp 20281/tcp
  masquerade: no
  forward-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:

付録E.6　Windowsファイアウォール環境での設定削除方法

登録した規則を削除します。

［コントロールパネル］−［管理ツール］−［セキュリティが強化された Windows ファイアウォール］を選択します。

画面左側メニューの［受信の規則］に表示されている登録情報を選択し，［操作］メニューの［削除］を選択します。

規則を削除しないで一時的に登録情報を無効にする場合は，［操作］メニューの［規則の無効化］を選択します。

付録E.7　Linux環境でのファイアウォール設定削除方法（iptables，ip6tablesが有効な環境）

登録した規則を次のコマンドを実行して削除および反映してください。

なお，ip6tablesが有効な場合は，次のコマンドの「iptables」を「ip6tables」に読み替えて実施してください。

iptables△-D△INPUT△-p△tcp△-m△tcp△--dport△<登録したポート番号>△-j△ACCEPT
service△iptables△save

（凡例）

△：スペース

実施例

# iptables -D INPUT -p tcp -m tcp --dport 20281 -j ACCEPT
# iptables -D INPUT -p tcp -m tcp --dport 20282 -j ACCEPT
# service iptables save

注

登録したポート番号を指定してください。

付録E.8　Linux環境でのファイアウォール設定削除方法（firewalldが有効な環境）

登録した規則を次のコマンドを実行して削除および反映してください。

firewall-cmd△--permanent△--remove-port=＜登録したポート番号＞/tcp
firewall-cmd△--reload

（凡例）

△：スペース

実施例

# firewall-cmd --permanent --remove-port=20281/tcp
success
# firewall-cmd --permanent --remove-port=20282/tcp
success
# firewall-cmd --reload
success

注

登録したポート番号を指定してください。

付録F　PFM - Agent for HiRDBのプロパティ

ここでは，PFM - Web Consoleで表示されるPFM - Agent for HiRDBのAgent Storeサービスのプロパティ一覧，およびAgent Collectorサービスのプロパティ一覧を記載します。

付録F.1　Agent Storeサービスのプロパティ一覧

PFM - Agent for HiRDBのAgent Storeサービスのプロパティ一覧を次の表に示します。

表F‒1　PFM - Agent for HiRDBのAgent Storeサービスのプロパティ一覧

フォルダ名

プロパティ名

説明

−

First Registration Date

サービスがPFM - Managerに認識された最初の日時が表示される。

Last Registration Date

サービスがPFM - Managerに認識された最新の日時が表示される。

General

−

ホスト名やディレクトリなどの情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Directory

サービスの動作するカレントディレクトリ名が表示される。

Host Name

サービスが動作する物理ホスト名が表示される。

Process ID

サービスのプロセスIDが表示される。

Physical Address

サービスが動作するホストのIPアドレスおよびポート番号が表示される。

User Name

サービスプロセスを実行したユーザー名が表示される。

Time Zone

サービスで使用されるタイムゾーンが表示される。

System

−

サービスが起動されているOSの，OS情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

CPU Type

CPUの種類が表示される。

Hardware ID

ハードウェアIDが表示される。

OS Type

OSの種類が表示される。

OS Name

OS名が表示される。

OS Version

OSのバージョンが表示される。

Network Services

−

Performance Management通信共通ライブラリーについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Build Date

Agent Storeサービスの作成日が表示される。

INI File

jpcns.iniファイルの格納ディレクトリ名が表示される。

Network Services

Service

−

サービスについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Description

次の形式でホスト名が表示される。

インスタンス名_ホスト名

Local Service Name

サービスIDが表示される。

Remote Service Name

接続先PFM - ManagerホストのMaster ManagerサービスのサービスIDが表示される。

EP Service Name

接続先PFM - ManagerホストのCorrelatorサービスのサービスIDが表示される。

Retention

−

Storeバージョン1.0を使用している場合にデータの保存期間を設定する。

データの保存期間の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。

Product Interval - Minute Drawer

分ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。

次のリストから選択できる。

Minute

Hour

Day

2 Days

3 Days

4 Days

5 Days

6 Days

Week

Month

Year

Product Interval - Hour Drawer

時間ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。

次のリストから選択できる。

Hour

Day

2 Days

3 Days

4 Days

5 Days

6 Days

Week

Month

Year

Product Interval - Day Drawer

日ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。

次のリストから選択できる。

Day

2 Days

3 Days

4 Days

5 Days

6 Days

Week

Month

Year

Product Interval - Week Drawer

週ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。

次のリストから選択できる。

Week

Month

Year

Product Interval - Month Drawer

月ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。

次のリストから選択できる。

Month

Year

Product Interval - Year Drawer

年ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間。Yearで固定。

Product Detail - PDレコードタイプのレコードID

PDレコードタイプの各レコードの保存レコード数を設定する。

0〜2,147,483,647の整数が指定できる。

注意：範囲外の数値，またはアルファベットなどの文字を指定した場合，エラーメッセージが表示される。

RetentionEx

−

Storeバージョン2.0を使用している場合にデータの保存期間を設定する。

データの保存期間の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。

RetentionEx

Product Interval - PIレコードタイプのレコードID

Period - Minute Drawer (Day)

PIレコードタイプのレコードIDごとに，分単位のパフォーマンスデータの保存期間を設定する。

保存期間（日数）を0〜366の整数で指定できる。

Period - Hour Drawer (Day)

PIレコードタイプのレコードIDごとに，時間単位のパフォーマンスデータの保存期間を設定する。

保存期間（日数）を0〜366の整数で指定できる。

Period - Day Drawer (Week)

PIレコードタイプのレコードIDごとに，日単位のパフォーマンスデータの保存期間を設定する。

保存期間（週の数）を0〜522の整数で指定できる。

Period - Week Drawer (Week)

PIレコードタイプのレコードIDごとに，週単位のパフォーマンスデータの保存期間を設定する。

保存期間（週の数）を0〜522の整数で指定できる。

Period - Month Drawer (Month)

PIレコードタイプのレコードIDごとに，月単位のパフォーマンスデータの保存期間を設定する。

保存期間（月の数）を0〜120の整数で指定できる。

Period - Year Drawer (Year)

PIレコードタイプのレコードIDごとに，年単位のパフォーマンスデータの保存期間が表示される。表示される値は10で固定。

Product Detail - PDレコードタイプのレコードID

Period (Day)

PDレコードタイプのレコードIDごとに，パフォーマンスデータの保存期間を設定する。

保存期間（日数）を0〜366の整数で指定できる。

Disk Usage

−

各データベースが使用しているディスク容量が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティには，プロパティを表示した時点でのディスク使用量が表示される。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Product Interval

PIレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。

Product Detail

PDレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。

Product Alarm

PAレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。PFM - Agent for HiRDBでは使用しない。

Product Log

PLレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。PFM - Agent for HiRDBでは使用しない。

Total Disk Usage

データベース全体で使用されるディスク容量が表示される。

Configuration

−

Agent Storeサービスのプロパティが表示される。

Store Version

Storeデータベースのバージョンが表示される。

Storeバージョン1.0の場合

「1.0」

Storeバージョン2.0の場合

「2.0」

Multiple Manager Configuration

Primary Manager

監視二重化の場合，プライマリーに設定しているマネージャーのホスト名が表示される。

このプロパティは変更できない。

Secondary Manager

監視二重化の場合，セカンダリーに設定しているマネージャーのホスト名が表示される。

このプロパティは変更できない。

（凡例）

−：該当しない

付録F.2　Agent Collectorサービスのプロパティ一覧

PFM - Agent for HiRDBのAgent Collectorサービスのプロパティ一覧を次の表に示します。

表F‒2　PFM - Agent for HiRDBのAgent Collectorサービスのプロパティ一覧

フォルダ名

プロパティ名

説明

−

First Registration Date

サービスがPFM - Managerに認識された最初の日時が表示される。

Last Registration Date

サービスがPFM - Managerに認識された最新の日時が表示される。

Data Model Version

データモデルのバージョンが表示される。

General

−

ホスト名やディレクトリなどの情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Directory

サービスの動作するカレントディレクトリ名が表示される。

Host Name

サービスが動作する物理ホスト名が表示される。

Process ID

サービスのプロセスIDが表示される。

Physical Address

サービスが動作するホストのIPアドレスが表示される。

User Name

サービスプロセスを実行したユーザー名が表示される。

Time Zone

サービスで使用されるタイムゾーンが表示される。

System

−

サービスが起動しているOSの，OS情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

CPU Type

CPUの種類が表示される。

Hardware ID

ハードウェアIDが表示される。

OS Type

OSの種類が表示される。

OS Name

OS名が表示される。

OS Version

OSのバージョンが表示される。

Network Services

−

Performance Management通信共通ライブラリーについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Build Date

Performance Management通信共通ライブラリーの作成日が表示される。

INI File

jpcns.iniファイルの格納フォルダ名が表示される。

Network Services

Service

−

サービス名（サービスID）についての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Description

次の形式でホスト名が表示される。

インスタンス名_ホスト名

Local Service Name

サービスIDが表示される。

Remote Service Name

接続先PFM - ManagerホストのMaster ManagerサービスのサービスIDが表示される。

EP Service Name

接続先PFM - ManagerホストのCorrelatorサービスのサービスIDが表示される。

AH Service Name

同一ホストにあるAction HandlerサービスのサービスIDが表示される。

Detail Records

−

PDレコードタイプのレコードのプロパティが格納されている。収集されているレコードのレコードIDは，太字で表示される。

Detail Records

レコードID※

−

レコードのプロパティが格納されている。

Description

レコードタイプの説明が表示される。このプロパティは変更できない。

Log

リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，レコードをStoreデータベースに記録するかどうかを指定する。この値が「Yes」でかつ，Collection Intervalが0より大きい値であれば，データベースに記録される。指定がない場合は「No」が設定される。

Log(ITSLM)

JP1/SLM - Manager と連携する場合に，JP1/SLM - ManagerからレコードをPFM - Agent for HiRDBのStoreデータベースに記録するかどうかについて「Yes」または「No」で表示される。連携しない場合は「No」固定で表示される。このプロパティは変更できない。

Monitoring(ITSLM)

JP1/SLM - Manager と連携する場合に，レコードをJP1/SLM - Managerに送信するかどうかについて，JP1/SLM - Managerでの設定が「Yes」または「No」で表示される。連携しない場合は「No」固定で表示される。このプロパティは変更できない。

Collection Interval※2

データの収集間隔を指定する。指定できる値は0〜2,147,483,647秒で，1秒単位で指定できる。なお，指定がない場合，または0と指定した場合は0秒となり，データは収集されない。

Collection Offset※2

データの収集を開始するオフセット値を指定する。指定できる値は，Collection Intervalで指定した値の範囲内で，0〜32,767秒の1秒単位で指定できる。なお，データ収集の記録時間は，Collection Offsetの値によらないで，Collection Intervalと同様の時間となる。

Over 10 Sec Collection Time

履歴データの収集をリアルタイムレポートの表示処理より優先する場合（履歴収集優先機能が有効な場合）にだけ表示される。

レコードの収集に10秒以上掛かることがあるかどうかが「Yes」または「No」で表示される。

Yes：10秒以上掛かることがある

No：10秒掛からない

このプロパティは変更できない。

Realtime Report Data Collection Mode

履歴データの収集をリアルタイムレポートの表示処理より優先する場合（履歴収集優先機能が有効な場合）にだけ表示される。

リアルタイムレポートの表示モードを指定する。

Reschedule：再スケジュールモードの場合

Temporary Log：一時保存モードの場合

なお，Over 10 Sec Collection Timeの値が「Yes」のレコードには，一時保存モード（Temporary Log）を指定する必要がある。

LOGIF

レコードをデータベースに記録するときの条件を指定する。条件に合ったレコードだけがデータベースに記録される。PFM - Web Consoleの［サービス階層］画面で表示されるサービスのプロパティ画面の，下部フレームの［LOGIF］をクリックすると表示される［ログ収集条件設定］ウィンドウで作成した条件式（文字列）が表示される。

Interval Records

−

PIレコードタイプのレコードのプロパティが格納されている。収集されているレコードのレコードIDは，太字で表示される。

Interval Records

レコードID※

−

レコードのプロパティが格納されている。

Description

レコードタイプの説明が表示される。このプロパティは変更できない。

Log

リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，レコードをStoreデータベースに記録するかどうかを指定する。この値が「Yes」でかつ，Collection Intervalが0より大きい値であれば，データベースに記録される。指定がない場合は「No」が設定される。

Log(ITSLM)

JP1/SLM - Manager と連携する場合に，JP1/SLM - ManagerからレコードをPFM - Agent for HiRDBのStoreデータベースに記録するかどうかについて「Yes」または「No」で表示される。連携しない場合は「No」固定で表示される。このプロパティは変更できない。

Monitoring(ITSLM)

JP1/SLM - Manager と連携する場合に，レコードをJP1/SLM - Managerに送信するかどうかについて，JP1/SLM - Managerでの設定が「Yes」または「No」で表示される。連携しない場合は「No」固定で表示される。このプロパティは変更できない。

Collection Interval

データの収集間隔を指定する。指定できる値は0〜2,147,483,647秒で，1秒単位で指定できる。なお，指定がない場合，または0と指定した場合は0秒となり，データは収集されない。

Collection Offset

データの収集を開始するオフセット値を指定する。指定できる値は，Collection Intervalで指定した値の範囲内で，0〜32,767秒の1秒単位で指定できる。なお，データ収集の記録時間は，Collection Offsetの値によらないで，Collection Intervalと同様の時間となる。

Over 10 Sec Collection Time

履歴データの収集をリアルタイムレポートの表示処理より優先する場合（履歴収集優先機能が有効な場合）にだけ表示される。

レコードの収集に10秒以上掛かることがあるかどうかが「Yes」または「No」で表示される。

Yes：10秒以上掛かることがある

No：10秒掛からない

このプロパティは変更できない。

Realtime Report Data Collection Mode

履歴データの収集をリアルタイムレポートの表示処理より優先する場合（履歴収集優先機能が有効な場合）にだけ表示される。

リアルタイムレポートの表示モードを指定する。

Reschedule：再スケジュールモードの場合

Temporary Log：一時保存モードの場合

なお，Over 10 Sec Collection Timeの値が「Yes」のレコードには，一時保存モード（Temporary Log）を指定する必要がある。

LOGIF

レコードをデータベースに記録するときの条件を指定する。条件に合ったレコードだけがデータベースに記録される。PFM - Web Consoleの［サービス階層］画面で表示されるサービスのプロパティ画面の，下部フレームの［LOGIF］をクリックすると表示される［ログ収集条件設定］ウィンドウで作成した条件式（文字列）が表示される。

Log Records

−

PLレコードタイプのレコードのプロパティが格納されている。PFM - Agent for HiRDBではこのレコードをサポートしていないため使用しない。

Restart Configurations

−

PFMサービス自動再起動の条件を設定する。PFM - ManagerまたはPFM - Baseが08-50以降の場合に設定できる。

PFMサービス自動再起動機能については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照のこと。

Restart when Abnormal Status

Status ServerサービスがAction Handlerサービス，Agent Collectorサービス，およびAgent Storeサービスの状態を正常に取得できない場合にサービスを自動再起動するかどうかを設定する。

Restart when Single Service Running

Agent StoreサービスとAgent Collectorサービスのどちらかしか起動していない場合にサービスを自動再起動するかどうかを設定する。

Restart Configurations

Agent Collector

Auto Restart

Agent Collectorサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Auto Restart - Interval (Minute)

自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を設定する。設定できる値は1〜1,440分で，1分単位で設定できる。

Auto Restart - Repeat Limit

自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を1〜10の整数で設定する。

Scheduled Restart

リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，Agent Collectorサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Scheduled Restart - Interval

定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を1〜1,000の整数で設定する。

Scheduled Restart - Interval Unit

定期再起動機能を利用する場合，リスト項目から「Hour」，「Day」，「Week」または「Month」を選択し，再起動間隔の単位を設定する。

Scheduled Restart - Origin - Year

再起動する年を1971〜2035の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Month

再起動する月を1〜12の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Day

再起動する日を1〜31の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Hour

再起動する時間（時）を0〜23の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Minute

再起動する時間（分）を0〜59の整数で指定できる。

Agent Store

Auto Restart

Agent Storeサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Auto Restart - Interval (Minute)

自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を設定する。設定できる値は1〜1,440分で，1分単位で設定できる。

Auto Restart - Repeat Limit

自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を1〜10の整数で設定する。

Scheduled Restart

リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，Agent Storeサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Scheduled Restart - Interval

定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を1〜1,000の整数で設定する。

Scheduled Restart - Interval Unit

定期再起動機能を利用する場合，リスト項目から「Hour」，「Day」，「Week」または「Month」を選択し，再起動間隔の単位を設定する。

Scheduled Restart - Origin - Year

再起動する年を1971〜2035の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Month

再起動する月を1〜12の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Day

再起動する日を1〜31の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Hour

再起動する時間（時）を0〜23の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Minute

再起動する時間（分）を0〜59の整数で指定できる。

Action Handler

Auto Restart

Action Handlerサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Auto Restart - Interval (Minute)

自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を設定する。設定できる値は1〜1,440分で，1分単位で設定できる。

Auto Restart - Repeat Limit

自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を1〜10の整数で設定する。

Scheduled Restart

リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，Action Handlerサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Scheduled Restart - Interval

定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を1〜1,000の整数で設定する。

Scheduled Restart - Interval Unit

定期再起動機能を利用する場合，リスト項目から「Hour」，「Day」，「Week」または「Month」を選択し，再起動間隔の単位を設定する。

Scheduled Restart - Origin - Year

再起動する年を1971〜2035の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Month

再起動する月を1〜12の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Day

再起動する日を1〜31の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Hour

再起動する時間（時）を0〜23の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Minute

再起動する時間（分）を0〜59の整数で指定できる。

ITSLM Connection Configuration

−

連携するJP1/SLM - Managerに関する情報が表示される。

ITSLM Connection Configuration

ITSLM Connection

−

接続先JP1/SLM - Managerに関する情報が表示される。

ITSLM Host

接続しているJP1/SLM - Managerのホスト名が表示される。JP1/SLM - Managerと接続していない場合，本プロパティは表示されない。

ITSLM Port

接続しているJP1/SLM - Managerのポート番号が表示される。JP1/SLM - Managerと接続していない場合，本プロパティは表示されない。

MANAGE ITSLM CONNECTION

−

JP1/SLM - Managerとの接続を停止するかどうかを設定する。

DISCONNECT ITSLM CONNECTION

接続を停止するJP1/SLM - Managerのホスト名をリスト項目から指定する。リスト項目から「（空文字）」を指定した場合は何もしない。JP1/SLM - Managerと接続していない場合，リスト項目には「（空文字）」だけが表示される。

Multiple Manager Configuration

Primary Manager

監視二重化の場合，プライマリーに設定しているマネージャーのホスト名が表示される。

このプロパティは変更できない。

Secondary Manager

監視二重化の場合，セカンダリーに設定しているマネージャーのホスト名が表示される。

このプロパティは変更できない。

AGENT

−

エージェントの設定用プロパティ。

Instance_name

HiRDBのエージェントのインスタンス名が表示される。

Instance

HiRDBのエージェントのインスタンス名が表示される。

AGENT/PARAMETERS

−

Agent Collectorサービスのデータ収集プログラムのプロパティが表示される。

PDDIR

HiRDBの環境変数「PDDIR」の値が表示される。

PDCONFPATH

HiRDBの環境変数「PDCONFPATH」の値が表示される。

JP1 Event Configurations

−

JP1イベントの発行条件を設定する。

各サービス

Agent Collectorサービス，Agent Storeサービス，Action Handlerサービス，およびStatus Serverサービスのリスト項目から「Yes」または「No」を選択し，サービスごとにJP1システムイベントを発行するかどうかを指定する。

JP1 Event Send Host

JP1/Baseの接続先イベントサーバ名を指定する。ただし，Action Handlerサービスと同一マシンの論理ホストまたは物理ホストで動作しているイベントサーバだけ指定できる。指定できる値は0〜255バイトの半角英数字，「.」および「-」である。範囲外の値を指定した場合は，省略したと仮定される。値を省略した場合は，Action Handlerサービスが動作するホストがイベント発行元ホストとして使用される。

「localhost」を指定した場合は，物理ホストを指定したものと仮定される。

Monitoring Console Host

JP1/IM - Managerのモニター起動でPFM - Web Consoleを起動する場合，起動するPFM - Web Consoleホストを指定する。指定できる値は0〜255バイトの半角英数字，「.」および「-」である。範囲外の値を指定した場合は，省略したと仮定される。値を省略した場合は，接続先のPFM - Managerホストが仮定される。

Monitoring Console Port

起動するPFM - Web Consoleのポート番号（httpリクエストポート番号）を指定する。指定できる値は1〜65535である。範囲外の値を指定した場合は，省略したと仮定される。値を省略した場合は，20358が設定される。

JP1 Event Configurations

Alarm

JP1 Event Mode

アラームの状態が変化した場合に，次のどちらのイベントを発行するか設定する。

JP1 User Event：JP1ユーザーイベントを発行する

JP1 System Event：JP1システムイベントを発行する

（凡例）

−：該当しない

注※1

フォルダ名には，データベースIDを除いたレコードIDが表示されます。各レコードのレコードIDについては，「6.　レコード」を参照してください。

注※2

Sync Collection Withが表示されている場合，Collection IntervalとCollection Offsetは表示されません。

付録G　ファイルおよびディレクトリ一覧

ここでは，PFM - Agent for HiRDBのファイルおよびディレクトリ一覧を記載します。

Performance Managementのインストール先ディレクトリをOSごとに示します。

Windowsの場合

Performance Managementのインストール先フォルダは，任意です。デフォルトのインストール先フォルダは次のとおりです。

システムドライブ¥Program Files(x86)¥Hitachi¥jp1pc¥

UNIXの場合

Performance Managementのインストール先ディレクトリは，「/opt/jp1pc/」です。

付録G.1　PFM - Agent for HiRDBのファイルおよびディレクトリ一覧

(1)　Windowsの場合

Windows版PFM - Agent for HiRDBのファイルおよびフォルダ一覧を次の表に示します。

表G‒1　PFM - Agent for HiRDBのファイルおよびフォルダ一覧（Windows版）

フォルダ名

ファイル名

説明

インストール先フォルダ¥agtb¥

−

PFM - Agent for HiRDBのルートフォルダ

readme_ja.txt

README（日本語）

readme_en.txt

README（英語）

version.txt

バージョン情報

*.*

PFM - Agent for HiRDB（Windows）各種ファイル

インストール先フォルダ¥agtb¥agent¥

−

Agent Collectorサービスのルートフォルダ

jpcagtb.exe

Agent Collectorサービス実行プログラム

jpcagtb_main.exe

Agent Collectorサービス実行プログラムの子プロセス

*.instmpl

内部処理用中間ファイル

インスタンス環境のフォルダ※１¥agent¥インスタンス名¥

−

Agent Collectorサービスのルートフォルダ（インスタンスごと）※２

jpcagt.ini

Agent Collectorサービス起動情報ファイル（インスタンスごと）※２

jpcagt.ini.model

Agent Collectorサービス起動情報ファイルのモデルファイル（インスタンスごと）※２

jpcagtbdef.ini

インスタンス設定ファイル（インスタンスごと）※２

jpcagtbdef.ini.model

インスタンス設定ファイルのモデルファイル（インスタンスごと）※２

*.*

PFM - Agent for HiRDB（Windows）各種ファイル（インスタンスごと）※２

インスタンス環境のフォルダ※１¥agent¥インスタンス名¥log¥

−

Agent Collectorサービス内部ログファイル格納フォルダ（インスタンスごと）※２

インストール先フォルダ¥agtb¥lib¥

−

メッセージカタログ格納フォルダ

インストール先フォルダ¥agtb¥store¥

−

Agent Storeサービスのルートフォルダ

*.DAT

データモデル定義ファイル

インスタンス環境のフォルダ※１¥store¥インスタンス名¥

−

Agent Storeサービスのルートフォルダ（インスタンスごと）※２

*.DB

パフォーマンスデータファイル（インスタンスごと）※３

*.IDX

パフォーマンスデータファイルのインデックスファイル（インスタンスごと）※３

*.LCK

パフォーマンスデータファイルのロックファイル（インスタンスごと）※３

jpcsto.ini

Agent Storeサービス起動情報ファイル（インスタンスごと）※２

jpcsto.ini.model

Agent Storeサービス起動情報ファイルのモデルファイル（インスタンスごと）※２

*.DAT

データモデル定義ファイル（インスタンスごと）※２

インスタンス環境のフォルダ※１¥store¥インスタンス名¥backup¥

−

標準のデータベースバックアップ先フォルダ（インスタンスごと）※２

インスタンス環境のフォルダ※１¥store¥インスタンス名¥dump¥

−

標準のデータベースエクスポート先フォルダ（インスタンスごと）※２

インスタンス環境のフォルダ※１¥store¥インスタンス名¥import¥

−

標準のデータベースインポート先フォルダ（インスタンスごと）※２

インスタンス環境のフォルダ※１¥store¥インスタンス名¥log¥

−

Agent Storeサービス内部ログファイル格納フォルダ（インスタンスごと）※２

インスタンス環境のフォルダ※１¥store¥インスタンス名¥partial¥

−

標準のデータベース部分バックアップ先フォルダ（インスタンスごと）※２

インスタンス環境のフォルダ※１¥store¥インスタンス名¥STPD¥

−

PDデータベース固有のフォルダ

インスタンス環境のフォルダ※１¥store¥インスタンス名¥STPI¥

−

PIデータベース固有のフォルダ

インスタンス環境のフォルダ※１¥store¥インスタンス名¥STPL¥

−

PLデータベース固有のフォルダ

インストール先フォルダ¥auditlog¥

−

動作ログファイルの標準の出力フォルダ

jpcauditn.log※４

動作ログファイル

インストール先フォルダ¥setup¥

−

セットアップファイル格納フォルダ

jpcagtbu.Z

PFM - Agent for HiRDBセットアップ用アーカイブファイル（UNIX）

jpcagtbw.EXE

PFM - Agent for HiRDBセットアップ用アーカイブファイル（Windows）

（凡例）

−：該当しない

注※1

物理ホストの場合：インストール先フォルダ¥agtb

論理ホストの場合：論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上の環境フォルダ¥agtb

注※2

jpcconf inst setupコマンドの実行で作成されます。

注※3

Agent Storeサービス起動時に作成されます。

注※4

nは数値です。ログファイル数は，jpccomm.iniファイルで変更できます。

(2)　UNIXの場合

UNIX版PFM - Agent for HiRDBのファイルおよびディレクトリ一覧を次の表に示します。

表G‒2　PFM - Agent for HiRDBのファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版）

ディレクトリ名

ファイル名

説明

/opt/jp1pc/agtb/

−

PFM - Agent for HiRDBのルートディレクトリ

/opt/jp1pc/agtb/agent/

−

Agent Collectorサービスのルートディレクトリ

jpcagtb

Agent Collectorサービス実行プログラム

jpcagtb_main

Agent Collectorサービス実行プログラムの子プロセス

*.instmpl

内部処理用中間ファイル

インスタンス環境のディレクトリ※１/agent/インスタンス名/

−

Agent Collectorサービスのルートディレクトリ（インスタンスごと）※2

jpcagt.ini

Agent Collectorサービス起動情報ファイル（インスタンスごと）※２

jpcagt.ini.lck

Agent Collectorサービス起動情報ファイル（インスタンスごと）のロックファイル※3

jpcagt.ini.model

Agent Collectorサービス起動情報ファイルのモデルファイル（インスタンスごと）※2

jpcagtbdef.ini

インスタンス設定ファイル（インスタンスごと）※2

jpcagtbdef.ini.model

インスタンス設定ファイルのモデルファイル（インスタンスごと）※2

*

PFM - Agent for HiRDB（UNIX）各種ファイル（インスタンスごと）※2

インスタンス環境のディレクトリ※１/agent/インスタンス名/log/

−

Agent Collectorサービス内部ログファイル格納ディレクトリ（インスタンスごと）※2

/opt/jp1pc/agtb/nls/

−

メッセージカタログ格納ディレクトリ

/opt/jp1pc/agtb/store/

−

Agent Storeサービスのルートディレクトリ

*.DAT

データモデル定義ファイル

インスタンス環境のディレクトリ※１/store/インスタンス名/

−

Agent Storeサービスのルートディレクトリ（インスタンスごと）※2

*.DB

パフォーマンスデータファイル（インスタンスごと）※4

*.IDX

パフォーマンスデータファイルのインデックスファイル（インスタンスごと）※4

*.LCK

パフォーマンスデータファイルのロックファイル（インスタンスごと）※4

jpcsto.ini

Agent Storeサービス起動情報ファイル（インスタンスごと）※2

jpcsto.ini.model

Agent Storeサービス起動情報ファイルのモデルファイル（インスタンスごと）※2

*.DAT

データモデル定義ファイル（インスタンスごと）※2

インスタンス環境のディレクトリ※１/store/インスタンス名/backup/

−

標準のデータベースバックアップ先ディレクトリ（インスタンスごと）※2

インスタンス環境のディレクトリ※１/store/インスタンス名/dump/

−

標準のデータベースエクスポート先ディレクトリ（インスタンスごと）※2

インスタンス環境のディレクトリ※１/store/インスタンス名/import/

−

標準のデータベースインポート先ディレクトリ（インスタンスごと）※2

インスタンス環境のディレクトリ※１/store/インスタンス名/log/

−

Agent Storeサービス内部ログファイル格納ディレクトリ（インスタンスごと）※2

インスタンス環境のディレクトリ※１/store/インスタンス名/partial/

−

標準のデータベース部分バックアップ先ディレクトリ（インスタンスごと）※2

インスタンス環境のディレクトリ※１/store/インスタンス名/STPD/

−

PDデータベース固有のディレクトリ

インスタンス環境のディレクトリ※１/store/インスタンス名/STPI/

−

PIデータベース固有のディレクトリ

インスタンス環境のディレクトリ※１/store/インスタンス名/STPL/

−

PLデータベース固有のディレクトリ

/opt/jp1pc/auditlog/

−

動作ログファイルの標準の出力ディレクトリ

jpcauditn.log※5

動作ログファイル

/opt/jp1pc/setup/

−

セットアップファイル格納ディレクトリ

jpcagtbu.Z

PFM - Agent for HiRDBセットアップ用アーカイブファイル（UNIX）

jpcagtbw.EXE

PFM - Agent for HiRDBセットアップ用アーカイブファイル（Windows）

（凡例）

−：該当しない

注※1

物理ホストの場合：/opt/jp1pc/agtb

論理ホストの場合：論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上の環境ディレクトリ/agtb

注※2

jpcconf inst setupコマンドの実行で作成されます。

注※3

PFM - Agentが内部で使用しているファイルです。変更または削除しないでください。

注※4

Agent Storeサービス起動時に作成されます。

注※5

nは数値です。ログファイル数は，jpccomm.iniファイルで変更できます。

付録H　バージョンアップ手順とバージョンアップ時の注意事項

PFM - Agent for HiRDBをバージョンアップするには，PFM - Agent for HiRDBを上書きインストールします。インストールの操作の詳細については，次に示す説明を参照してください。

Windowsの場合

「2.　インストールとセットアップ（Windowsの場合）」

UNIXの場合

「3.　インストールとセットアップ（UNIXの場合）」

Performance Managementプログラムをバージョンアップする場合の注意事項については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップの章および付録にある，バージョンアップの注意事項について説明している個所を参照してください。

ここでは，PFM - Agent for HiRDBをバージョンアップする場合の注意事項を示します。

バージョンアップする際には，古いバージョンのPFM - Agent for HiRDBをアンインストールしないでください。アンインストールすると，古いバージョンで作成したパフォーマンスデータなども一緒に削除されてしまうため，新しいバージョンで使用できなくなります。

PFM - Agent for HiRDBのプログラムを上書きインストールすると，次の項目が自動的に更新されます。

Agent StoreサービスのStoreデータベースファイル

iniファイル

PFM - Agent for HiRDBのインスタンス環境

論理ホスト環境を作成済みの環境へバージョンアップインストールする場合には，事前に共有ディスクをオンラインにしておく必要があります。ただし，実行系，または待機系のどちらか一方で共有ディスクをオンラインにしてバージョンアップインストールを行った場合，もう一方でのバージョンアップインストール時には，共有ディスクをオンラインにする必要はありません。

付録I　バージョン互換

PFM - Agentには，製品のバージョンのほかに，データモデルのバージョンがあります。

データモデルは，上位互換を保っているため，古いバージョンで定義したレポートの定義やアラームの定義は，新しいバージョンのデータでも使用できます。

PFM - Agent for HiRDBのバージョンの対応を次の表に示します。

表I‒1　PFM - Agent for HiRDBのバージョン対応表

PFM - Agent for HiRDBのバージョン

データモデルのバージョン

監視テンプレートのアラームテーブルのバージョン

06-70

3.0

6.70

07-00

4.0，4.1

7.00

07-10

4.5

7.10

07-50

4.7

7.50

08-00，08-10，08-50

5.0

8.00

09-00，10-00，11-00，12-00

5.0

09.00

バージョン互換については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，付録を参照してください。

付録J　動作ログの出力

Performance Managementの動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動した動作情報の履歴を出力するログ情報です。

例えば，PFMサービスの起動・停止時や，PFM - Managerとの接続状態の変更時に動作ログに出力されます。

動作ログは，PFM - ManagerまたはPFM - Baseが08-10以降の場合に出力できます。

動作ログは，CSV形式で出力されるテキストファイルです。定期的に保存して表計算ソフトで加工することで，分析資料として利用できます。

動作ログは，jpccomm.iniの設定によって出力されるようになります。ここでは，PFM - AgentおよびPFM - Baseが出力する動作ログの出力内容と，動作ログを出力するための設定方法について説明します。

付録J.1　動作ログに出力される事象の種別

動作ログに出力される事象の種別およびPFM - AgentおよびPFM - Baseが動作ログを出力する契機を次の表に示します。事象の種別とは，動作ログに出力される事象を分類するための，動作ログ内での識別子です。

表J‒1　動作ログに出力される事象の種別

事象の種別

説明

PFM - AgentおよびPFM - Baseが出力する契機

StartStop

ソフトウェアの起動と終了を示す事象。

PFMサービスの起動・停止

スタンドアロンモードの開始・終了

ExternalService

JP1製品と外部サービスとの通信結果を示す事象。

異常な通信の発生を示す事象。

PFM - Managerとの接続状態の変更

ManagementAction

プログラムの重要なアクションの実行を示す事象。

ほかの監査カテゴリーを契機にアクションが実行されたことを示す事象。

自動アクションの実行

付録J.2　動作ログの保存形式

ここでは，動作ログのファイル保存形式について説明します。

動作ログは規定のファイル（カレント出力ファイル）に出力され，満杯になった動作ログは別のファイル（シフトファイル）として保存されます。動作ログのファイル切り替えの流れは次のとおりです。

動作ログは，カレント出力ファイル「jpcaudit.log」に順次出力されます。

カレント出力ファイルが満杯になると，その動作ログはシフトファイルとして保存されます。

シフトファイル名は，カレント出力ファイル名の末尾に数値を付加した名称です。シフトファイル名は，カレント出力ファイルが満杯になるたびにそれぞれ「ファイル名末尾の数値+1」へ変更されます。つまり，ファイル末尾の数値が大きいほど，古いログファイルとなります。

例

カレント出力ファイル「jpcaudit.log」が満杯になると，その内容はシフトファイル「jpcaudit1.log」へ保管されます。

カレント出力ファイルが再び満杯になると，そのログは「jpcaudit1.log」へ移され，既存のシフトファイル「jpcaudit1.log」は「jpcaudit2.log」へリネームされます。

なお，ログファイル数が保存面数（jpccomm.iniファイルで指定）を超えると，古いログファイルから削除されます。

カレント出力ファイルが初期化され，新たな動作ログが書き込まれます。

動作ログの出力要否，出力先および保存面数は，jpccomm.iniファイルで設定します。jpccomm.iniファイルの設定方法については，「付録J.4　動作ログを出力するための設定」を参照してください。

付録J.3　動作ログの出力形式

Performance Managementの動作ログには，監査事象に関する情報が出力されます。動作ログは，ホスト（物理ホスト・論理ホスト）ごとに1ファイル出力されます。動作ログの出力先ホストは次のようになります。

サービスを実行した場合：実行元サービスが動作するホストに出力

コマンドを実行した場合：コマンドを実行したホストに出力

動作ログの出力形式，出力先，出力項目について次に説明します。

(1)　出力形式

CALFHM x.x,出力項目1=値1,出力項目2=値2,…,出力項目n=値n

(2)　出力先

Windowsの場合

インストール先フォルダ¥auditlog¥

UNIXの場合

/opt/jp1pc/auditlog/

動作ログの出力先は，jpccomm.iniファイルで変更できます。jpccomm.iniファイルの設定方法については，「付録J.4　動作ログを出力するための設定」を参照してください。

(3)　出力項目

出力項目には二つの分類があります。

共通出力項目

動作ログを出力するJP1製品が共通して出力する項目です。

固有出力項目

動作ログを出力するJP1製品が任意に出力する項目です。

(a)　共通出力項目

共通出力項目に出力される値と項目の内容を次の表に示します。なお，この表はPFM - Managerが出力する項目や内容も含みます。

表J‒2　動作ログの共通出力項目

項番

出力項目

値

内容

項目名

出力される属性名

1

共通仕様識別子

−

CALFHM

動作ログフォーマットであることを示す識別子

2

共通仕様リビジョン番号

−

x.x

動作ログを管理するためのリビジョン番号

3

通番

seqnum

通し番号

動作ログレコードの通し番号

4

メッセージID

msgid

KAVExxxxx-x

製品のメッセージID

5

日付・時刻

date

YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD※

動作ログの出力日時およびタイムゾーン

6

発生プログラム名

progid

JP1PFM

事象が発生したプログラムのプログラム名

7

発生コンポーネント名

compid

サービスID

事象が発生したコンポーネント名

8

発生プロセスID

pid

プロセスID

事象が発生したプロセスのプロセスID

9

発生場所

ocp:host

ホスト名

IPアドレス

事象が発生した場所

10

事象の種別

ctgry

StartStop

Authentication

ConfigurationAccess

ExternalService

AnomalyEvent

ManagementAction

動作ログに出力される事象を分類するためのカテゴリー名

11

事象の結果

result

Success（成功）

Failure（失敗）

Occurrence（発生）

事象の結果

12

サブジェクト識別情報

subj:pid

プロセスID

次のどれかの情報

ユーザー操作によって動作するプロセスID

事象を発生させたプロセスID

事象を発生させたユーザー名

ユーザーに1：1で対応づけられた識別情報

subj:uid

アカウント識別子（PFMユーザー/JP1ユーザー）

subj:euid

実効ユーザーID（OSユーザー）

（凡例）

−：なし。

注※

Tは日付と時刻の区切りです。

ZDはタイムゾーン指定子です。次のどれかが出力されます。

+hh:mm：UTCからhh:mmだけ進んでいることを示す。

-hh:mm：UTCからhh:mmだけ遅れていることを示す。

Z：UTCと同じであることを示す。

(b)　固有出力項目

固有出力項目に出力される値と項目の内容を次の表に示します。なお，この表はPFM - Managerが出力する項目や内容も含みます。

表J‒3　動作ログの固有出力項目

項番

出力項目

値

内容

項目名

出力される属性名

1

オブジェクト情報

obj

PFM - AgentのサービスID

追加，削除，更新されたユーザー名（PFMユーザー）

操作の対象

obj:table

アラームテーブル名

obj:alarm

アラーム名

2

動作情報

op

Start（起動）

Stop（停止）

Add（追加）

Update（更新）

Delete（削除）

Change Password（パスワード変更）

Activate（有効化）

Inactivate（無効化）

Bind（バインド）

Unbind（アンバインド）

事象を発生させた動作情報

3

権限情報

auth

管理者ユーザー

Management

一般ユーザー

Ordinary

Windows

Administrator

UNIX

SuperUser

操作したユーザーの権限情報

auth:mode

PFM認証モード

pfm

JP1認証モード

jp1

OSユーザー

os

操作したユーザーの認証モード

4

出力元の場所

outp:host

PFM - Managerのホスト名

動作ログの出力元のホスト

5

指示元の場所

subjp:host

ログイン元ホスト名

実行ホスト名（jpctool alarmコマンド実行時だけ）

操作の指示元のホスト

6

自由記述

msg

メッセージ

アラーム発生時，および自動アクションの実行時に出力されるメッセージ

固有出力項目は，出力契機ごとに出力項目の有無や内容が異なります。出力契機ごとに，メッセージIDと固有出力項目の内容を次に説明します。

PFMサービスの起動・停止（StartStop）

出力ホスト：該当するサービスが動作しているホスト

出力コンポーネント：起動・停止を実行する各サービス

項目名

属性名

値

メッセージID

msgid

起動：KAVE03000-I

停止：KAVE03001-I

動作情報

op

起動：Start

停止：Stop

スタンドアロンモードの開始・終了（StartStop）

出力ホスト：PFM - Agentホスト

出力コンポーネント：Agent Collectorサービス，Agent Storeサービス

項目名

属性名

値

メッセージID

msgid

スタンドアロンモードを開始：KAVE03002-I

スタンドアロンモードを終了：KAVE03003-I

注1　固有出力項目は出力されない。

注2　PFM - Agentの各サービスは，起動時にPFM - Managerホストに接続し，ノード情報の登録，最新のアラーム定義情報の取得などを行う。PFM - Managerホストに接続できない場合，稼働情報の収集など一部の機能だけが有効な状態（スタンドアロンモード）で起動する。その際，スタンドアロンモードで起動することを示すため，KAVE03002-Iが出力される。その後，一定期間ごとにPFM - Managerへの再接続を試み，ノード情報の登録，定義情報の取得などに成功すると，スタンドアロンモードから回復し，KAVE03003-Iが出力される。この動作ログによって，KAVE03002-IとKAVE03003-Iが出力されている間は，PFM - Agentが不完全な状態で起動していることを知ることができる。

PFM - Managerとの接続状態の変更（ExternalService）

出力ホスト：PFM - Agentホスト

出力コンポーネント：Agent Collectorサービス，Agent Storeサービス

項目名

属性名

値

メッセージID

msgid

PFM - Managerへのイベントの送信に失敗（キューイングを開始）：KAVE03300-I

PFM - Managerへのイベントの再送が完了：KAVE03301-I

注1　固有出力項目は出力されない。

注2　Agent Storeサービスは，PFM - Managerへのイベント送信に失敗すると，イベントのキューイングを開始し，以降はイベントごとに最大3件がキューにためられる。KAVE03300-Iは，イベント送信に失敗し，キューイングを開始した時点で出力される。PFM - Managerとの接続が回復したあと，キューイングされたイベントの送信が完了した時点で，KAVE03301-Iが出力される。この動作ログによって，KAVE03300-IとKAVE03301-Iが出力されている間は，PFM - Managerへのイベント送信がリアルタイムでできていなかった期間と知ることができる。

注3　Agent Collectorサービスは，通常，Agent Storeサービスを経由してPFM - Managerにイベントを送信する。何らかの理由でAgent Storeサービスが停止している場合だけ，直接PFM - Managerにイベントを送信するが，失敗した場合にKAVE03300-Iが出力される。この場合，キューイングを開始しないため，KAVE03301-Iは出力されない。この動作ログによって，PFM - Managerに送信されなかったイベントがあることを知ることができる。

自動アクションの実行（ManagementAction）

出力ホスト：アクションを実行したホスト

出力コンポーネント：Action Handlerサービス

項目名

属性名

値

メッセージID

msgid

コマンド実行プロセス生成に成功：KAVE03500-I

コマンド実行プロセス生成に失敗：KAVE03501-W

E-mail送信に成功：KAVE03502-I

E-mail送信に失敗：KAVE03503-W

自由記述

msg

コマンド実行：cmd=実行したコマンドライン

E-mail送信：mailto=送信先メールアドレス

注　コマンド実行プロセスの生成に成功した時点でKAVE03500-Iが出力される。その後，コマンドが実行できたかどうかのログ，および実行結果のログは，動作ログには出力されない。

(4)　出力例

動作ログの出力例を次に示します。

CALFHM 1.0, seqnum=1, msgid=KAVE03000-I, date=2007-01-18T22:46:49.682+09:00,
progid=JP1PFM, compid=BA1host01, pid=2076,
ocp:host=host01, ctgry=StartStop, result=Occurrence,
subj:pid=2076,op=Start

付録J.4　動作ログを出力するための設定

動作ログを出力するための設定は，jpccomm.iniファイルで定義します。設定しない場合，動作ログは出力されません。動作ログを出力するための設定内容とその手順について次に示します。

(1)　設定手順

動作ログを出力するための設定手順を次に示します。

ホスト上の全PFMサービスを停止させる。

テキストエディターなどで，jpccomm.iniファイルを編集する。

jpccomm.iniファイルを保存して閉じる。

(2)　jpccomm.iniファイルの詳細

jpccomm.iniファイルの詳細について説明します。

(a)　格納先フォルダ

Windowsの場合

インストール先フォルダ

UNIXの場合

/opt/jp1pc/

(b)　形式

jpccomm.iniファイルには，次の内容を定義します。

動作ログの出力の有無

動作ログの出力先

動作ログの保存面数

動作ログのファイルサイズ

指定形式は次のとおりです。

"項目名"=値

設定項目を次の表に示します。

表J‒4　jpccomm.iniファイルで設定する項目および初期値

項番

項目

説明

1

[Action Log Section]

セクション名です。変更はできません。

2

Action Log Mode

動作ログを出力するかどうかを指定します。

初期値

0（出力しない）

指定できる値

0（出力しない），1（出力する）

これ以外の値を指定すると，エラーメッセージが出力され，動作ログは出力されません。

3

Action Log Dir

動作ログの出力先を指定します。

論理ホスト環境の場合は共有ディスク上のディレクトリを指定します。共有ディスク上にないディレクトリを指定した場合，論理ホストを構成する各物理ホストへ動作ログが出力されます。

なお，制限長を超えるパスを設定した場合や，ディレクトリへのアクセスが失敗した場合は，共通ログにエラーメッセージが出力され，動作ログは出力されません。

初期値

省略

省略した場合に適用される値（デフォルト値）

Windowsの場合

インストール先フォルダ¥auditlog¥

UNIXの場合

/opt/jp1pc/auditlog/

指定できる値

1〜185バイトの文字列

4

Action Log Num

ログファイルの総数の上限（保存面数）を指定します。カレント出力ファイルとシフトファイルの合計を指定してください。

初期値

省略

省略した場合に適用される値（デフォルト値）

5

指定できる値

2〜10の整数

数値以外の文字列を指定した場合，エラーメッセージが出力され，デフォルト値である5が設定されます。

範囲外の数値を指定した場合，エラーメッセージが出力され，指定値に最も近い2〜10の整数値が設定されます。

5

Action Log Size

ログファイルのサイズをキロバイト単位で指定します。

初期値

省略

省略した場合に適用される値（デフォルト値）

2048

指定できる値

512〜2096128の整数

数値以外の文字列を指定した場合，エラーメッセージが出力され，デフォルト値である2048が設定されます。

範囲外の数値を指定した場合，エラーメッセージが出力され，指定値に最も近い512〜2096128の整数値が設定されます。

付録K　JP1/SLMとの連携

PFM - Agent for HiRDBは，JP1/SLMと連携することで監視を強化できます。

JP1/SLM上で監視できるPFM - Agent for HiRDBのデフォルト監視項目を次に示します。

表K‒1　JP1/SLM上で監視できるPFM - Agent for HiRDBのデフォルト監視項目

JP1/SLMでの表示名

説明

レコード

（レコードID）

キー

（PFM - Manager名）

フィールド名

グローバルバッファヒット率

グローバルバッファのヒット率（％）

Global Buffer Status above 0506

（PI_GBUF）

Buffer Name

（BUFFER_NAME）

Server Name

（SERVER_NAME）

BUFPOOL_HITRATE

JP1/SLM上での監視を実現するには，デフォルト監視項目をPFM - Managerに登録する必要があります。セットアップファイルをコピーして，セットアップコマンドを実行してください。詳細については，「2.4.2　PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleへのPFM - Agent for HiRDBの登録」または「3.4.2　PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleへのPFM - Agent for HiRDBの登録」を参照してください。

付録L　各バージョンの変更内容

各バージョンのマニュアルの変更内容を示します。

付録L.1　12-00訂正版の変更内容

リモート実行およびファイル転送コマンド選択機能をサポートしました。

これによって，PI_FSST，PI_SSYS，PI_RDFL，またはPI_RDFSレコードを収集する場合に，コマンドのリモート実行やファイル転送で使用するOSコマンドを指定できるようにしました。

PFM - Agent for HiRDBのメッセージの出力先一覧に次のメッセージを追加しました。

KAVF15076，KAVF15077，KAVF15078

syslogとWindowsイベントログ出力メッセージ情報一覧に次のメッセージを追加しました。

KAVF15076-I，KAVF15077-W，KAVF15078-W

次のメッセージを追加しました。

KAVF15076-I，KAVF15077-W，KAVF15078-W

次のメッセージの説明を変更しました。

KAVF15010-E，KAVF15013-E，KAVF15020-W，KAVF15022-W，KAVF15023-E，KAVF15026-E，KAVF15029-E，KAVF15045-E，KAVF15046-E，KAVF15051-E，KAVF15052-E，KAVF15057-E，KAVF15062-W，KAVF15063-W，KAVF15065-W，

適用OSに次のOSを追加しました。

Windows Server 2019

Windows Server 2022

SUSE Linux 15

Linux 8

Oracle Linux 8

Linux 9

AIX 7.3

次のOSをサポートするOSから削除しました。

Windows Server 2008

付録L.2　12-00の変更内容

適用OSに次のOSを追加しました。

AIX V7.2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016

次のOSをサポートするOSから削除しました。

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2

AIX V6.1

Linux環境，およびWindows環境でのファイアウォールの設定方法を追加しました。

次のメッセージを追加しました。

KAVF15073-I

次のメッセージの説明を変更しました。

KAVF15020-W

KAVF15045-E

付録L.3　11-00の変更内容

適用OSに次のOSを追加しました。

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 7.1以降

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012

次のOSをサポートするOSから削除しました。

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 (32-bit x86)

Solaris

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008（R2以外）

次のプロパティを追加しました。

Agent Storeサービスのプロパティ

Multiple Manager Configuration

Agent Collectorサービスのプロパティ

Multiple Manager Configuration

Over 10 Sec Collection Time

Realtime Report Data Collection Mode

製品の名称を，JP1/ITSLMからJP1/SLMに変更しました。

ネットワーク管理製品（NNM）との連携を廃止しました。

ODBC準拠のアプリケーションプログラムを廃止しました。

次のメッセージを追加しました。

KAVF15071-W，KAVF15018-I，KAVF15019-I

付録L.4　10-00の変更内容

次のOSを削除しました。

AIX 5L V5.3

HP-UX 11i V2 (IPF)

Solaris 9 (SPARC)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (IPF)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (IPF)

Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4 (IPF)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4 (AMD64 & Intel EM64T)

Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4 (AMD64 & Intel EM64T)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (x86)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (x86)

Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4 (x86)

Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4 (x86)

プロセスの監視条件を4,096バイトまで設定できるようにしました。

次のデフォルト監視項目をPFM-Managerに提供することによって，JP1/IT Service Level Managementとの連携を強化しました。

BUFPOOL_HITRATE

インスタンス設定ファイルに次のセクションを追加しました。

COMMON_OPTION

次のメッセージを追加しました。

KAVF15066-E，KAVF15068-W

付録M　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録M.1　関連マニュアル

関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1/Performance Management関連

JP1 Version 12 パフォーマンス管理 基本ガイド（3021-3-D75）

JP1 Version 12 JP1/Performance Management 設計・構築ガイド（3021-3-D76）

JP1 Version 12 JP1/Performance Management 運用ガイド（3021-3-D77）

JP1 Version 12 JP1/Performance Management リファレンス（3021-3-D78）

JP1関連

JP1 Version 10 JP1/NETM/DM 運用ガイド1 (Windows(R)用)（3021-3-177）

JP1 Version 10 JP1/NETM/DM Client (UNIX(R)用)（3021-3-181）

JP1 Version 6 JP1/NETM/DM Manager（3000-3-841）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM Client（UNIX(R)用）（3020-3-S85）

HiRDB関連

HiRDB Version 8 解説（UNIX(R)用）（3000-6-351）※2

HiRDB Version 8 システム導入・設計ガイド（UNIX(R)用）（3000-6-352）※2

HiRDB Version 8 システム定義（UNIX(R)用）（3000-6-353）※2

HiRDB Version 8 システム運用ガイド（UNIX(R)用）（3000-6-354）※2

HiRDB Version 8 コマンドリファレンス（UNIX(R)用）（3000-6-355）※2

HiRDB Version 8 解説（Windows(R)用）（3020-6-351）※1

HiRDB Version 8 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）（3020-6-352）※1

HiRDB Version 8 システム定義（Windows(R)用）（3020-6-353）※1

HiRDB Version 8 システム運用ガイド（Windows(R)用）（3020-6-354）※1

HiRDB Version 8 コマンドリファレンス（Windows(R)用）（3020-6-355）※1

HiRDB Version 8 UAP開発ガイド（3020-6-356）※3

HiRDB Version 8 SQLリファレンス（3020-6-357）※3

HiRDB Version 8 メッセージ（3020-6-358）※3

HiRDB Version 9 解説（3020-6-450）※3

HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（UNIX(R)用）（3000-6-452）※2

HiRDB Version 9 システム定義（UNIX(R)用）（3000-6-453）※2

HiRDB Version 9 システム運用ガイド（UNIX(R)用）（3000-6-454）※2

HiRDB Version 9 コマンドリファレンス（UNIX(R)用）（3000-6-455）※2

HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）（3020-6-452）※1

HiRDB Version 9 システム定義（Windows(R)用）（3020-6-453）※1

HiRDB Version 9 システム運用ガイド（Windows(R)用）（3020-6-454）※1

HiRDB Version 9 コマンドリファレンス（Windows(R)用）（3020-6-455）※1

HiRDB Version 9 UAP開発ガイド（3020-6-456）※3

HiRDB Version 9 SQLリファレンス（3020-6-457）※3

HiRDB Version 9 メッセージ（3020-6-458）※3

HiRDB Version 10 解説（3020-6-551）※3

HiRDB Version 10 システム導入・設計ガイド（UNIX(R)用）（3000-6-552）※2

HiRDB Version 10 システム定義（UNIX(R)用）（3000-6-554）※2

HiRDB Version 10 システム運用ガイド（UNIX(R)用）（3000-6-556）※2

HiRDB Version 10 コマンドリファレンス（UNIX(R)用）（3000-6-558）※2

HiRDB Version 10 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）（3020-6-553）※1

HiRDB Version 10 システム定義（Windows(R)用）（3020-6-555）※1

HiRDB Version 10 システム運用ガイド（Windows(R)用）（3020-6-557）※1

HiRDB Version 10 コマンドリファレンス（Windows(R)用）（3020-6-559）※1

HiRDB Version 10 UAP開発ガイド（3020-6-560）※3

HiRDB Version 10 SQLリファレンス（3020-6-561）※3

HiRDB Version 10 メッセージ（3020-6-562）※3

注

このマニュアルのHiRDBマニュアルへの参照指示では，HiRDBのバージョンとOS名は省略して表記しています。HiRDBマニュアルを参照するときは，該当するバージョンと該当するOSのマニュアルをご利用ください。

注※1

Windows用のHiRDBマニュアルです。HiRDBサーバのOSがWindowsのときにご利用ください。

注※2

UNIX用のHiRDBマニュアルです。HiRDBサーバのOSがUNIXのときにご利用ください。

注※3

UNIX，Windows共通のHiRDBマニュアルです。HiRDBサーバのOSがUNIXまたはWindowsのときにご利用ください。

付録M.2　このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，製品名を次のように表記しています。

このマニュアルでは，日立製品およびその他の製品の名称を省略して表記しています。製品の正式名称と，このマニュアルでの表記を次に示します。

表記

製品名

AIX

AIX V7.1

AIX V7.2

AIX 7.3

HP-UX

HP-UX 11i

HP-UX 11i V3 (IPF)

JP1/IM

JP1/IM - Manager

JP1/Integrated Management - Manager

JP1/IM - View

JP1/Integrated Management - View

JP1/ITSLM

（10-50以前）

JP1/ITSLM - Manager

JP1/IT Service Level Management - Manager

JP1/ITSLM - UR

JP1/IT Service Level Management - User Response

JP1/NETM/DM

JP1/NETM/DM Client

JP1/NETM/DM Manager

JP1/NETM/DM SubManager

JP1/SLM

JP1/IT Service Level Management

Linux

Linux 6 (x64)

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6.1 (64-bit x86_64)以降

Linux 7

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 7.1以降

Linux 8

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 8.1以降

Linux 9

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 9.1以降

HiRDB

HiRDB Server Version 10

HiRDB Server Version 9

HiRDB Server Version 9(32)

HiRDB Server with Additional Function Version 9

HiRDB Server with Additional Function Version 9(32)

HiRDB/Parallel Server Plus Version 8

HiRDB/Parallel Server Plus Version 8(64)

HiRDB/Parallel Server Version 8

HiRDB/Parallel Server Version 8(64)

HiRDB/Single Server Plus Version 8

HiRDB/Single Server Plus Version 8(64)

HiRDB/Single Server Version 8

HiRDB/Single Server Version 8(64)

Performance Management

JP1/Performance Management

PFM - Agent

PFM - Agent for JP1/AJS※

PFM - Agent for JP1/AJS2

JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS2

PFM - Agent for JP1/AJS3

JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS3

PFM - Agent for Cosminexus※

JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server

PFM - Agent for DB2

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM DB2

PFM - Agent for Domino

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Domino

PFM - Agent for Enterprise Applications

JP1/Performance Management - Agent Option for Enterprise Applications

PFM - Agent for Exchange Server※

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Server

PFM - Agent for HiRDB

JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB

PFM - Agent for WebSphere MQ※

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere MQ

PFM - Agent for IIS※

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Server

PFM - Agent for Microsoft SQL Server

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server

PFM - Agent for OpenTP1※

JP1/Performance Management - Agent Option for OpenTP1

PFM - Agent for Oracle

JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle

PFM - Agent for Platform

PFM - Agent for Platform（UNIX）

JP1/Performance Management - Agent Option for Platform（UNIX用）

PFM - Agent for Platform（Windows）

JP1/Performance Management - Agent Option for Platform（Windows用）

PFM - Agent for Service Response

JP1/Performance Management - Agent Option for Service Response

PFM - Agent for WebLogic Server※

JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle(R) WebLogic Server

PFM - Agent for WebSphere Application Server※

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere Application Server

PFM - Base

JP1/Performance Management - Base

PFM - Manager

JP1/Performance Management - Manager

PFM - RM

PFM - RM for Microsoft SQL Server

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Microsoft(R) SQL Server

PFM - RM for Oracle

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Oracle

PFM - RM for Platform

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform

PFM - RM for Virtual Machine

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Virtual Machine

PFM - Web Console

JP1/Performance Management - Web Console

注1

PFM - Manager，PFM - Agent，PFM - Base，PFM - Web ConsoleおよびPFM - RMを総称して，Performance Managementと表記することがあります。

注2

HP-UX，AIX，およびLinuxを総称して，UNIXと表記することがあります。

注※

この製品は日本語環境だけで動作する製品です。

付録M.3　このマニュアルで使用する英略語

このマニュアルで使用する英略語を，次の表に示します。

英略語

英字での表記

CPU

Central Processing Unit

CSV

Comma Separated Values

DDL

Data Define Language

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

DNS

Domain Name System

FQDN

Fully Qualified Domain Name

HTML

Hyper Text Markup Language

IP

Internet Protocol

IPF

Itanium Processor Family

LAN

Local Area Network

NAPT

Network Address Port Translation

NAT

Network Address Translation

ODBC

Open Database Connectivity

OS

Operating System

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol

SNMP

Simple Network Management Protocol

TCP

Transmission Control Protocol

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

UAC

User Access Control

Web

World Wide Web

付録M.4　このマニュアルでのプロダクト名，サービスID，およびサービスキーの表記

Performance Management 09-00以降では，プロダクト名表示機能を有効にすることで，サービスIDおよびサービスキーをプロダクト名で表示できます。

識別子

プロダクト名表示機能

無効

有効

サービスID

BS1インスタンス名[ホスト名]

インスタンス名[ホスト名]<HiRDB>(Store)

BA1インスタンス名[ホスト名]

インスタンス名[ホスト名]<HiRDB>

サービスキー

agtb

HiRDB

このマニュアルでは，プロダクト名表示機能を有効としたときの形式で表記しています。

なお，プロダクト名表示機能を有効にできるのは，次の条件を同時に満たす場合です。

PFM - Agentの同一装置内の前提プログラム（PFM - ManagerまたはPFM - Base）のバージョンが09-00以降

PFM - Web Consoleおよび接続先のPFM - Managerのバージョンが09-00以降

付録M.5　Performance Managementのインストール先フォルダの表記

このマニュアルでは，Windows版Performance Managementのインストール先フォルダをインストール先フォルダ，UNIX版Performance Managementのインストール先ディレクトリをインストール先ディレクトリと表記しています。

Windows版Performance Managementのデフォルトのインストール先フォルダは，次のとおりです。

PFM - Baseのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files (x86)¥Hitachi¥jp1pc

このマニュアルでは，PFM - Baseのインストール先フォルダを，インストール先フォルダと表記しています。

PFM - Managerのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files (x86)¥Hitachi¥jp1pc

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files (x86)¥Hitachi¥jp1pcWebCon

UNIX版Performance Managementのデフォルトのインストール先ディレクトリは，次のとおりです。

PFM - Baseのインストール先ディレクトリ

/opt/jp1pc

PFM - Managerのインストール先ディレクトリ

/opt/jp1pc

PFM - Web Consoleのインストール先ディレクトリ

/opt/jp1pcwebcon

付録M.6　KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024 バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

付録N　用語解説

（英字）

Action Handler

PFM - ManagerまたはPFM - Agentのサービスの一つです。アクションを実行するサービスのことです。

Agent Collector

PFM - Agentのサービスの一つです。パフォーマンスデータを収集したり，アラームに設定されたしきい値で，パフォーマンスデータを評価したりするサービスのことです。

Agent Store

PFM - Agentのサービスの一つです。パフォーマンスデータを格納するサービスのことです。Agent Storeサービスは，パフォーマンスデータの記録のためにデータベースを使用します。各PFM - Agentに対応して，各Agent Storeサービスがあります。

Correlator

PFM - Managerのサービスの一つです。サービス間のイベント配信を制御するサービスのことです。アラームの状態を評価して，しきい値を超過するとアラームをTrap GeneratorサービスおよびPFM - Web Consoleに送信します。

HiRDB運用ディレクトリ

HiRDBの各種ディレクトリおよびファイルが格納されるディレクトリのことです。

HiRDB管理者

システム管理者用のユーザIDでOSにログインしたユーザのうち，HiRDBを操作する権利があるユーザのことです。HiRDBのコマンドを実行する権限があり，HiRDBのディレクトリおよびファイルの所有者です。

JP1/SLM

業務システムをサービス利用者が体感している性能などの視点で監視し，サービスレベルの維持を支援する製品です。

JP1/SLMと連携することで，稼働状況の監視を強化できます。

Master Manager

PFM - Managerのサービスの一つです。PFM - Managerのメインサービスのことです。

Master Store

PFM - Managerのサービスの一つです。各PFM - Agentから発行されたアラームイベントを管理するサービスのことです。Master Storeサービスはイベントデータの保持のためにデータベースを使用します。

Name Server

PFM - Managerのサービスの一つです。システム内のサービス構成情報を管理するサービスのことです。

ODBCキーフィールド

PFM - ManagerまたはPFM - Baseで，Storeデータベースに格納されているレコードのデータを利用する場合に必要な主キーです。ODBCキーフィールドには，各レコード共通のものと各レコード固有のものとがあります。

PDレコードタイプ

→「Product Detailレコードタイプ」を参照してください。

Performance Management

システムのパフォーマンスに関する問題を監視および分析するために必要なソフトウェア群の総称です。Performance Managementは，次の5つのプログラムプロダクトで構成されます。

PFM - Manager

PFM - Web Console

PFM - Base

PFM - Agent

PFM - RM

PFM - Agent

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの一つです。PFM - Agentは，システム監視機能に相当し，監視対象となるアプリケーション，データベース，OSによって，各種のPFM - Agentがあります。PFM - Agentには，次の機能があります。

監視対象のパフォーマンスの監視

監視対象のデータの収集および記録

PFM - Base

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの一つです。Performance Managementの稼働監視を行うための基盤機能を提供します。PFM - Agentを動作させるための前提製品です。PFM - Baseには，次の機能があります。

各種コマンドなどの管理ツール

Performance Managementと他システムとの連携に必要となる共通機能

PFM - Manager

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの一つです。PFM - Managerは，マネージャー機能に相当し，次の機能があります。

Performance Managementのプログラムプロダクトの管理

イベントの管理

PFM - Manager名

Storeデータベースに格納されているフィールドを識別するための名称です。コマンドでフィールドを指定する場合などに使用します。

PFM - View名

PFM - Manager名の別名です。PFM - Manager名に比べ，より直感的な名称になっています。例えば，PFM - Manager名の「INPUT_RECORD_TYPE」は，PFM - View名で「Record Type」です。PFM - Web ConsoleのGUI上でフィールドを指定する場合などに使用します。

PFM - Web Console

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの一つです。ブラウザーでPerformance Managementシステムを一元的に監視するためWebアプリケーションサーバの機能を提供します。PFM - Web Consoleには，次の機能があります。

GUIの表示

統合監視および管理機能

レポートの定義およびアラームの定義

PIレコードタイプ

→「Product Intervalレコードタイプ」を参照してください。

PLレコードタイプ

→「Product Logレコードタイプ」を参照してください。

Product Detailレコードタイプ

現在起動しているプロセスの詳細情報など，ある時点でのシステムの状態を示すパフォーマンスデータが格納されるレコードタイプのことです。PDレコードタイプは，次のような，ある時点でのシステムの状態を知りたい場合に使用します。

システムの稼働状況

現在使用しているファイルシステム容量

Product Intervalレコードタイプ

1分ごとのプロセス数など，ある一定の時間（インターバル）ごとのパフォーマンスデータが格納されるレコードタイプのことです。PIレコードタイプは，次のような，時間の経過に伴うシステムの状態の変化や傾向を分析したい場合に使用します。

一定時間内に発生したシステムコール数の推移

使用しているファイルシステム容量の推移

Product Logレコードタイプ

UNIX上で実行されているアプリケーションまたはデータベースのログ情報が格納されるレコードタイプのことです。

RDエリア

データの格納単位の一つで，1〜16個のHiRDBファイルから構成されます。RDエリアには，次に示すものがあります。

マスタディレクトリ用RDエリア

データディレクトリ用RDエリア

データディクショナリ用RDエリア

データディクショナリLOB用RDエリア

ユーザ用RDエリア

ユーザLOB用RDエリア

リスト用RDエリア

レジストリ用RDエリア

レジストリLOB用RDエリア

Storeデータベース

Agent Collectorサービスが収集したパフォーマンスデータが格納されるデータベースのことです。

Trap Generator

PFM - Managerのサービスの一つです。SNMPトラップを発行するサービスのことです。

（ア行）

アクション

監視するデータがしきい値に達した場合に，Performance Managementによって自動的に実行される動作のことです。次の動作があります。

Eメールの送信

コマンドの実行

SNMPトラップの発行

JP1イベントの発行

アラーム

監視するデータがしきい値に達した場合のアクションやイベントメッセージを定義した情報のことです。

アラームテーブル

次の情報を定義した1つ以上のアラームをまとめたテーブルです。

監視するオブジェクト（Process，TCP，WebServiceなど）

監視する情報（CPU使用率，1秒ごとの受信バイト数など）

監視する条件（しきい値）

インスタンス

このマニュアルでは，インスタンスという用語を次のように使用しています。

レコードの記録形式を示す場合

1行で記録されるレコードを「単数インスタンスレコード」，複数行で記録されるレコードを「複数インスタンスレコード」，レコード中の各行を「インスタンス」と呼びます。

PFM - Agentの起動方式を示す場合

同一ホスト上の監視対象を1つのエージェントで監視する方式のエージェントを「シングルインスタンスエージェント」と呼びます。これに対して監視対象がマルチインスタンスをサポートする場合，監視対象のインスタンスごとにエージェントで監視する方式のエージェントを「マルチインスタンスエージェント」と呼びます。マルチインスタンスエージェントの各エージェントを「インスタンス」と呼びます。

エージェント

パフォーマンスデータを収集するPFM - Agentのサービスのことです。

（カ行）

監視テンプレート

PFM - Agentに用意されている，定義済みのアラームとレポートのことです。監視テンプレートを使用することで，複雑な定義をしなくてもPFM - Agentの運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。

管理ツール

サービスの状態の確認やパフォーマンスデータを操作するために使用する各種のコマンドまたはGUI上の機能のことです。次のことができます。

サービスの構成および状態の表示

パフォーマンスデータの退避および回復

パフォーマンスデータのテキストファイルへのエクスポート

パフォーマンスデータの消去

（サ行）

サービスID

Performance Managementプログラムのサービスに付加された，一意のIDのことです。コマンドを使用してPerformance Managementのシステム構成を確認する場合，または個々のエージェントのパフォーマンスデータをバックアップする場合などは，Performance ManagementプログラムのサービスIDを指定してコマンドを実行します。サービスIDは，次の4種類から構成されます。

プロダクトID

機能ID

インスタンス番号

デバイスID

サービスIDの形式は，プロダクト名表示機能の設定によって異なります。サービスIDの形式については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。

スタンドアロンモード

PFM - Agent単独で起動している状態のことです。PFM - ManagerのMaster ManagerサービスおよびName Serverサービスが，障害などのため起動できない状態でも，PFM - Agentだけを起動して，パフォーマンスデータを収集できます。

（タ行）

単数インスタンスレコード

1行で記録されるレコードです。このレコードは，固有のODBCキーフィールドを持ちません。

→「インスタンス」を参照してください。

データベースID

PFM - Agentの各レコードに付けられた，レコードが格納されるデータベースを示すIDです。データベースIDは，そのデータベースに格納されるレコードの種類を示しています。データベースIDを次に示します。

PI：PIレコードタイプのレコードのデータベースであることを示します。

PD：PDレコードタイプのレコードのデータベースであることを示します。

データモデル

各PFM - Agentが持つレコードおよびフィールドの総称のことです。データモデルは，バージョンで管理されています。

ドリルダウンレポート

レポートまたはレポートのフィールドに関連づけられたレポートです。あるレポートの詳細情報や関連情報を表示したい場合に使用します。

（ハ行）

バインド

アラームをエージェントと関連づけることです。バインドすると，エージェントによって収集されているパフォーマンスデータが，アラームで定義したしきい値に達した場合，ユーザーに通知できるようになります。

パフォーマンスデータ

監視対象システムから収集したリソースの稼働状況データのことです。

フィールド

レコードに含まれる個々の稼働情報です。Performance Managementでの監視項目に該当します。例えば，System Summry(PI)レコードの場合は，Active Server ProcessesやAvg Utilization %などがフィールドに相当します。

複数インスタンスレコード

複数行で記録されるレコードです。このレコードは，固有のODBCキーフィールドを持っています。

→「インスタンス」を参照してください。

物理ホスト

クラスタシステムを構成する各サーバに固有な環境のことです。物理ホストの環境は，フェールオーバー時にもほかのサーバに引き継がれません。

（ラ行）

ライフタイム

各レコードに収集されるパフォーマンスデータの一貫性が保証される期間のことです。

リアルタイムレポート

監視対象の現在の状況を示すレポートです。

履歴レポート

監視対象の過去から現在までの状況を示すレポートです。

レコード

目的ごとに分類された稼働情報の集まりです。例えば，System Summry (PI)レコードは，処理動作中のサーバプロセスの総数や各サーバ内の排他資源テーブルの平均使用率など，HiRDBパフォーマンス統計を把握するための稼働情報の集まりです。監視エージェントは，レコードの単位で稼働情報を収集します。収集できるレコードは，エージェントプログラムによって異なります。

レポート

PFM - Agentが収集したパフォーマンスデータをグラフィカルに表示する際の情報を定義したものです。主に，次の情報を定義します。

レポートに表示させるレコード

パフォーマンスデータの表示項目

パフォーマンスデータの表示形式（表，グラフなど）

索引

数字

10-00の変更内容[1]

11-00の変更内容[1]

12-00訂正版の変更内容[1]

12-00の変更内容[1]

A

Action Handler[1]

Agent Collector[1]

Agent Collectorサービスのプロパティ一覧[1]

Agent Store[1]

Agent Storeサービスのプロパティ一覧[1]

B

Buffer Daily Detail[1]

Buffer Daily Detail 0506[1]

Buffer Daily Detail 0506レポート[1]

Buffer Daily Detail Chart[1]

Buffer Daily Detail Chart 0506[1]

Buffer Daily Detail Chart 0506レポート[1]

Buffer Daily Detail Chart for Reference Hit Rate[1]

Buffer Daily Detail Chart for Reference Hit Rate 0506[1]

Buffer Daily Detail Chart for Reference Hit Rate 0506レポート[1]

Buffer Daily Detail Chart for Reference Hit Rateレポート[1]

Buffer Daily Detail Chart for Update Hit Rate[1]

Buffer Daily Detail Chart for Update Hit Rate 0506[1]

Buffer Daily Detail Chart for Update Hit Rate 0506レポート[1]

Buffer Daily Detail Chart for Update Hit Rateレポート[1]

Buffer Daily Detail Chartレポート[1]

Buffer Daily Detailレポート[1]

Buffer Flush[1]

Buffer Flush 0506[1]

Buffer Flush 0506レポート[1]

Buffer Flush Detail[1]

Buffer Flush Detail 0506[1]

Buffer Flush Detail 0506レポート[1]

Buffer Flush Detailレポート[1]

Buffer Flushレポート[1]

Buffer Hit Rate[1]

Buffer Hit Rate 0506[1]

Buffer Hit Rate 0506アラーム[1]

Buffer Hit Rateアラーム[1]

Buffer Monthly Detail[1]

Buffer Monthly Detail 0506[1]

Buffer Monthly Detail 0506レポート[1]

Buffer Monthly Detail Chart[1]

Buffer Monthly Detail Chart 0506[1]

Buffer Monthly Detail Chart 0506レポート[1]

Buffer Monthly Detail Chart for Reference Hit Rate[1]

Buffer Monthly Detail Chart for Reference Hit Rate 0506[1]

Buffer Monthly Detail Chart for Reference Hit Rate 0506レポート[1]

Buffer Monthly Detail Chart for Reference Hit Rateレポート[1]

Buffer Monthly Detail Chart for Update Hit Rate[1]

Buffer Monthly Detail Chart for Update Hit Rate 0506[1]

Buffer Monthly Detail Chart for Update Hit Rate 0506レポート[1]

Buffer Monthly Detail Chart for Update Hit Rateレポート[1]

Buffer Monthly Detail Chartレポート[1]

Buffer Monthly Detailレポート[1]

Buffer Status[1]

Buffer Status 0506[1]

Buffer Status 0506レポート[1]

Buffer Status Chart[1]

Buffer Status Chart 0506[1]

Buffer Status Chart 0506レポート[1]

Buffer Status Chartレポート[1]

Buffer Statusレポート[1]

Buffer Trend[1]

Buffer Trend 0506[1]

Buffer Trend 0506レポート[1]

Buffer Trend Chart[1]

Buffer Trend Chart 0506[1]

Buffer Trend Chart 0506レポート[1]

Buffer Trend Chartレポート[1]

Buffer Trendレポート[1]

C

Commit Chart（4.5）[1]

Commit Chart（4.5）レポート[1]

Commit Daily Chart（4.5）[1]

Commit Daily Chart（4.5）レポート[1]

Connect Requests Chart（4.5）[1]

Connect Requests Chart（4.5）レポート[1]

Connect Requests Daily Chart（4.5）[1]

Connect Requests Daily Chart（4.5）レポート[1]

Correlator[1]

D

DB Global Buffer Status for version 05-06（PI_GB05）レコード[1]

DB Global Buffer Status for version 06-00，or later（PI_GBUF）レコード[1]

DB Maintenance Info ROT1（5.0）[1]

DB Maintenance Info ROT1（5.0）レポート[1]

DB Maintenance Info ROT2（5.0）[1]

DB Maintenance Info ROT2（5.0）レポート[1]

Detail Communication Control Status（PD_CNST）レコード[1]

F

Forecast Time of DB Reorg.Function Level 1（PD_ROT1）レコード[1]

Forecast Time of DB Reorg.Function Level 2（PD_ROT2）レコード[1]

H

HAクラスタシステム[1]

HiRDB/シングルサーバ，HiRDB/パラレルサーバのどちらの構成でも運用できます[1]

HiRDB File System Area Status（PI_FSST）レコード[1]

HiRDB Message（PD_MLOG）レコード[1]

HiRDB Message Log（4.0）[1]

HiRDB Message Log（4.0）レポート[1]

HiRDB Message Log 1 Hour（4.0）[1]

HiRDB Message Log 1 Hour（4.0）レポート[1]

HiRDB Product Detail（PD）レコード[1]

HiRDB Server Status（PD_SVST）レコード[1]

HiRDB Statistical Information SYS（PI_SSYS）[1]

HiRDB System（PD_HRDS）レコード[1]

HiRDB運用ディレクトリ〔用語解説〕[1]

HiRDB管理者[1]

HiRDBの運用上の問題点を通知できます[1]

HiRDBのパフォーマンスデータを収集できます[1]

HiRDBファイルシステム領域の稼働状況の監視[1]

I

IPアドレスの設定〔UNIXの場合〕[1]

IPアドレスの設定〔Windowsの場合〕[1]

J

JP1/SLM[1]

JP1/SLMとの連携[1]

jpcconf db defineコマンド[1]、[2]

jpcconf inst listコマンド[1]

jpcconf inst setupコマンド[1]、[2]

jpcconf inst unsetupコマンド[1]

jpchostsファイル[1]、[2]

jpcrasコマンド[1]

jpcsto.iniファイルの設定項目〔UNIXの場合〕[1]

jpcsto.iniファイルの設定項目〔Windowsの場合〕[1]

jpcsto.iniファイルの編集手順〔UNIXの場合〕[1]

jpcsto.iniファイルの編集手順〔Windowsの場合〕[1]

jpcsto.iniファイルの編集前の準備〔UNIXの場合〕[1]

jpcsto.iniファイルの編集前の準備〔Windowsの場合〕[1]

jpcsto.iniファイルを編集して設定を変更する〔UNIXの場合〕[1]

jpcsto.iniファイルを編集して設定を変更する〔Windowsの場合〕[1]

K

KB（キロバイト）などの単位表記について[1]

L

LANG環境変数の設定[1]

Linux環境でのファイアウォール設定削除方法（firewalldが有効な環境）[1]

Linux環境でのファイアウォール設定削除方法（iptables，ip6tablesが有効な環境）[1]

Linux環境でのファイアウォール設定方法（firewalldが有効な場合）[1]

Linux環境でのファイアウォール設定方法（iptables，ip6tablesが有効な場合）[1]

Log Read Error[1]

Log Read Errorアラーム[1]

Log Wait Thread[1]

Log Wait Threadアラーム[1]

Log Write Error[1]

Log Write Errorアラーム[1]

M

Master Manager[1]

Master Store[1]

N

Name Server[1]

O

ODBCキーフィールド[1]

ODBCキーフィールド一覧[1]

P

PD[1]

PD_CNST[1]

PD_HRDS[1]

PD_MLOG[1]

PD_ROT1[1]

PD_ROT2[1]

PD_SVST[1]

PDレコードタイプ[1]、[2]

Performance Management[1]

Performance Managementインストール時の注意事項〔インストール・セットアップ:UNIXの場合〕[1]

Performance Managementインストール時の注意事項〔インストール・セットアップ:Windowsの場合〕[1]

Performance Managementのインストール先フォルダの表記[1]

Performance Managementの障害回復[1]

Performance Managementの障害検知[1]

Performance Managementプログラム〔UNIXの場合〕[1]

Performance Managementプログラム〔Windowsの場合〕[1]

PFM - Agent[1]

PFM - Agent for HiRDBのインストール手順〔UNIXの場合〕[1]

PFM - Agent for HiRDBのインストール手順〔Windowsの場合〕[1]

PFM - Agent for HiRDBの運用方式の変更〔UNIXの場合〕[1]

PFM - Agent for HiRDBの運用方式の変更〔Windowsの場合〕[1]

PFM - Agent for HiRDBの概要[1]

PFM - Agent for HiRDBのシステム構成の変更〔UNIXの場合〕[1]

PFM - Agent for HiRDBのシステム構成の変更〔Windowsの場合〕[1]

PFM - Agent for HiRDBのシステム構成の変更〔クラスタ運用時〕[1]

PFM - Agent for HiRDBの接続先PFM - Managerの設定〔UNIXの場合〕[1]

PFM - Agent for HiRDBの接続先PFM - Managerの設定〔Windowsの場合〕[1]

PFM - Agent for HiRDBのセットアップファイルをコピーする〔UNIXの場合〕[1]

PFM - Agent for HiRDBのセットアップファイルをコピーする〔Windowsの場合〕[1]

PFM - Agent for HiRDBの特長[1]

PFM - Agent for HiRDBのファイルおよびディレクトリ一覧[1]

PFM - Agent for HiRDBのポート番号[1]

PFM - Agentの登録[1]、[2]

PFM - Agentの論理ホストのアンセットアップ[1]、[2]

PFM - Agentの論理ホストのセットアップ[1]、[2]

PFM - Agentホストに障害が発生した場合のフェールオーバー[1]

PFM - Base[1]

PFM - Manager[1]

PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleへのPFM - Agent for HiRDBの登録〔UNIXの場合〕[1]

PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleへのPFM - Agent for HiRDBの登録〔Windowsの場合〕[1]

PFM - Managerが停止した場合の影響[1]

PFM - Managerでの設定の削除[1]、[2]

PFM - Manager名[1]

PFM - View名[1]

PFM - Web Console[1]

PI[1]

PI_FSST[1]

PI_GB05[1]

PI_GBUF[1]

PI_LKST[1]

PI_RDDS[1]

PI_RDFL[1]

PI_RDFS[1]

PI_RDST[1]

PI_SSYS[1]

PIレコードタイプ[1]、[2]

PLレコードタイプ[1]

Process Request Over Chart（4.5）[1]

Process Request Over Chart（4.5）レポート[1]

Process Request Over Daily Chart（4.5）[1]

Process Request Over Daily Chart（4.5）レポート[1]

Product Detailレコードタイプ[1]

Product Intervalレコードタイプ[1]

Product Logレコードタイプ[1]

R

Rdarea Available Space Daily（4.5）[1]

Rdarea Available Space Daily（4.5）レポート[1]

Rdarea Available Space Monthly（4.5）[1]

Rdarea Available Space Monthly（4.5）レポート[1]

RDAREA Detailed Status（PI_RDDS）レコード[1]

Rdarea File I/O Daily（4.5）[1]

Rdarea File I/O Daily（4.5）レポート[1]

Rdarea File I/O Monthly（4.5）[1]

Rdarea File I/O Monthly（4.5）レポート[1]

Rdarea File Space[1]

Rdarea File Space Daily（4.5）[1]

Rdarea File Space Daily（4.5）レポート[1]

Rdarea File Space Monthly（4.5）[1]

Rdarea File Space Monthly（4.5）レポート[1]

Rdarea File Space アラーム[1]

RDAREA HiRDB File（PI_RDFL）レコード[1]

RDAREA HiRDB File System Area（PI_RDFS）レコード[1]

Rdarea Space[1]

Rdarea Space Daily（4.0）[1]

Rdarea Space Daily（4.0）レポート[1]

Rdarea Space Daily（4.5）[1]

Rdarea Space Daily（4.5）レポート[1]

Rdarea Space Daily Chart（4.0）[1]

Rdarea Space Daily Chart（4.0）レポート[1]

Rdarea Space Daily Chart（4.5）[1]

Rdarea Space Daily Chart（4.5）レポート[1]

Rdarea Space Monthly（4.0）[1]

Rdarea Space Monthly（4.0）レポート[1]

Rdarea Space Monthly（4.5）[1]

Rdarea Space Monthly（4.5）レポート[1]

Rdarea Space Monthly Chart（4.0）[1]

Rdarea Space Monthly Chart（4.0）レポート[1]

Rdarea Space Monthly Chart（4.5）[1]

Rdarea Space Monthly Chart（4.5）レポート[1]

Rdarea Space Status（4.0）[1]

Rdarea Space Status（4.0）レポート[1]

Rdarea Space Status Chart（4.0）[1]

Rdarea Space Status Chart（4.0）レポート[1]

Rdarea Space Status Chart Worst 5（4.0）[1]

Rdarea Space Status Chart Worst 5（4.0）レポート[1]

Rdarea Space Status Worst 5（4.0）[1]

Rdarea Space Status Worst 5（4.0）レポート[1]

Rdarea Space Trend（4.0）[1]

Rdarea Space Trend（4.0）レポート[1]

Rdarea Space Trend Chart（4.0）[1]

Rdarea Space Trend Chart（4.0）レポート[1]

Rdarea Space Trend Chart Worst 5（4.0）[1]

Rdarea Space Trend Chart Worst 5（4.0）レポート[1]

Rdarea Space Trend Worst 5（4.0）[1]

Rdarea Space Trend Worst 5（4.0）レポート[1]

Rdarea Spaceアラーム[1]

Rdarea Status[1]

Rdarea Status（4.0）[1]

Rdarea Status（4.0）レポート[1]

RDAREA Status（PI_RDST）レコード[1]

Rdarea Statusアラーム[1]

RDエリア[1]

RDエリアの稼働状況の監視[1]

Reorg Resource ROT1[1]

Reorg Resource ROT1アラーム[1]

Reorg Resource ROT2[1]

Reorg Resource ROT2アラーム[1]

Rollback Chart（4.5）[1]

Rollback Chart（4.5）レポート[1]

Rollback Daily Chart（4.5）[1]

Rollback Daily Chart（4.5）レポート[1]

Rollback Rate[1]

Rollback Rateアラーム[1]

S

Server Calls From Others（4.5）[1]

Server Calls From Others（4.5）レポート[1]

Server Calls From Others Daily（4.5）[1]

Server Calls From Others Daily（4.5）レポート[1]

Server Calls On Unit（4.5）[1]

Server Calls On Unit（4.5）レポート[1]

Server Calls On Unit Daily（4.5）[1]

Server Calls On Unit Daily（4.5）レポート[1]

Server Exec Time From Others（4.5）[1]

Server Exec Time From Others（4.5）レポート[1]

Server Exec Time From Others Daily（4.5）[1]

Server Exec Time From Others Daily（4.5）レポート[1]

Server Exec Time On Unit（4.5）[1]

Server Exec Time On Unit（4.5）レポート[1]

Server Exec Time On Unit Daily（4.5）[1]

Server Exec Time On Unit Daily（4.5）レポート[1]

Server Lock Control Status（PI_LKST）レコード[1]

Server Process Count Chart（4.5）[1]

Server Process Count Chart（4.5）レポート[1]

Server Process Count Daily Chart（4.5）[1]

Server Process Count Daily Chart（4.5）レポート[1]

Server Status（4.0）[1]

Server Status（4.0）レポート[1]

Storeデータベース[1]、[2]

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド[1]

Storeバージョン2.0への移行[1]、[2]

Sync Point Interval[1]

Sync Point Intervalアラーム[1]

syslogとWindowsイベントログの一覧[1]

System Daily Summary SYS（4.5）[1]

System Daily Summary SYS（4.5）レポート[1]

System Monthly Summary SYS（4.5）[1]

System Monthly Summary SYS（4.5）レポート[1]

System Summary Record（PI）レコード[1]

System Summary SYS（4.5）[1]

System Summary SYS（4.5）レポート[1]

T

Trap Generator[1]

W

Webブラウザでマニュアルを参照するための設定〔UNIXの場合〕[1]

Webブラウザでマニュアルを参照するための設定〔Windowsの場合〕[1]

Windowsファイアウォール環境での設定削除方法[1]

Windowsファイアウォール環境での設定方法[1]

Work File[1]

Work File Chart（4.5）[1]

Work File Chart（4.5）レポート[1]

Work File Daily Chart（4.5）[1]

Work File Daily Chart（4.5）レポート[1]

Work Fileアラーム[1]

あ

アクション[1]、[2]

アラーム[1]、[2]

アラーム一覧[1]

アラームおよびレポートを定義できます[1]

アラームテーブル[1]、[2]

アラームの記載形式[1]

アンインストール手順〔UNIXの場合〕[1]

アンインストール手順〔Windowsの場合〕[1]

アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項〔UNIXの場合〕[1]

アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項〔Windowsの場合〕[1]

アンインストール前の注意事項〔UNIXの場合〕[1]

アンインストール前の注意事項〔Windowsの場合〕[1]

アンインストール〔UNIXの場合〕[1]

アンインストール〔Windowsの場合〕[1]

い

インスタンス[1]

インスタンス環境のアンセットアップ〔UNIXの場合〕[1]

インスタンス環境のアンセットアップ〔Windowsの場合〕[1]

インスタンス環境の更新[1]

インスタンス環境の更新〔UNIXの場合〕[1]

インスタンス環境の設定[1]、[2]

インスタンス環境の設定〔UNIXの場合〕[1]

インスタンス環境の設定〔Windowsの場合〕[1]

インスタンス設定ファイルを作成する[1]、[2]

インストール手順〔UNIXの場合〕[1]

インストールとセットアップ（UNIXの場合）[1]

インストールとセットアップ（Windowsの場合）[1]

インストールとセットアップの流れ〔UNIXの場合〕[1]

インストールとセットアップの流れ〔Windowsの場合〕[1]

インストールに必要なOSユーザー権限について〔UNIXの場合〕[1]

インストールに必要なOSユーザー権限について〔Windowsの場合〕[1]

インストールの前に確認すること〔UNIXの場合〕[1]

インストールの前に確認すること〔Windowsの場合〕[1]

インストール前の注意事項[1]、[2]

インストール〔Windowsの場合〕[1]

え

エイリアス名[1]、[2]

エージェント[1]

か

カーネルパラメーター[1]

各バージョンの変更内容[1]

稼働状況ログ[1]

環境変数に関する注意事項〔UNIXの場合〕[1]

環境変数に関する注意事項〔Windowsの場合〕[1]

監視対象プログラム〔UNIXの場合〕[1]

監視対象プログラム〔Windowsの場合〕[1]

監視テンプレート[1]、[2]、[3]、[4]

監視テンプレートの概要[1]

管理ツール[1]

関連マニュアル[1]

き

共通メッセージログ[1]、[2]

共有ディスクのアンマウント[1]、[2]

共有ディスクのオフライン[1]、[2]

共有ディスクのオンライン[1]、[2]

共有ディスクのマウント[1]、[2]

く

クラスタ運用時のディスク占有量[1]

クラスタシステム運用時に収集するパフォーマンスデータ中のホスト名について[1]

クラスタシステムで運用する場合の注意事項[1]

クラスタシステムで運用できます[1]

クラスタシステムでのPFM - Agent for HiRDBの運用方式の変更[1]

クラスタシステムでのアンインストール手順（UNIXの場合）[1]

クラスタシステムでのアンインストール手順（Windowsの場合）[1]

クラスタシステムでのアンインストールとアンセットアップ（UNIXの場合）[1]

クラスタシステムでのアンインストールとアンセットアップ（Windowsの場合）[1]

クラスタシステムでのアンインストールとアンセットアップの流れ（UNIXの場合）[1]

クラスタシステムでのアンインストールとアンセットアップの流れ（Windowsの場合）[1]

クラスタシステムでのアンセットアップ手順（UNIXの場合）[1]

クラスタシステムでのアンセットアップ手順（Windowsの場合）[1]

クラスタシステムでのインスタンス環境の更新[1]

クラスタシステムでのインストール手順（UNIXの場合）[1]

クラスタシステムでのインストール手順（Windowsの場合）[1]

クラスタシステムでのインストールとセットアップ（UNIXの場合）[1]

クラスタシステムでのインストールとセットアップ（Windowsの場合）[1]

クラスタシステムでのインストールとセットアップについて〔UNIXの場合〕[1]

クラスタシステムでのインストールとセットアップについて〔Windowsの場合〕[1]

クラスタシステムでのインストールとセットアップの流れ（UNIXの場合）[1]

クラスタシステムでのインストールとセットアップの流れ（Windowsの場合）[1]

クラスタシステムでのインストールとセットアップの前に確認すること（UNIXの場合）[1]

クラスタシステムでのインストールとセットアップの前に確認すること（Windowsの場合）[1]

クラスタシステムでの運用[1]

クラスタシステムでの環境設定[1]、[2]

クラスタシステムでのセットアップ手順（UNIXの場合）[1]

クラスタシステムでのセットアップ手順（Windowsの場合）[1]

クラスタシステムでの論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポート[1]

クラスタシステムの概要[1]

クラスタソフトからのPFM - Agentの登録解除[1]、[2]

クラスタソフトからの起動・停止の確認[1]、[2]

クラスタソフトからの停止[1]、[2]

クラスタソフトへのPFM - Agentの登録[1]、[2]

グローバルバッファヒット率の監視[1]

け

言語環境の設定[1]

こ

このマニュアルで使用する英略語[1]

このマニュアルでの表記[1]

このマニュアルでのプロダクト名，サービスID，およびサービスキーの表記[1]

このマニュアルの参考情報[1]

さ

サービスID[1]

サービスに関する注意事項〔UNIXの場合〕[1]

サービスに関する注意事項〔Windowsの場合〕[1]

し

識別子一覧[1]

システムの稼働に関する統計情報の監視[1]

システム見積もり[1]

システムログ[1]

実行系ノード[1]

実ホスト名[1]、[2]

障害発生時の資料採取の準備[1]、[2]

資料の採取方法[1]

す

スキャン対象から除くフォルダおよびファイルに関する注意事項〔UNIXの場合〕[1]

スキャン対象から除くフォルダおよびファイルに関する注意事項〔Windowsの場合〕[1]

スタンドアロンモード[1]

ステータス管理機能[1]

せ

接続先PFM - Managerの解除[1]、[2]

接続先PFM - Managerの設定[1]、[2]

セットアップコマンドを実行する〔PFM - Managerホスト：UNIXの場合〕[1]

セットアップコマンドを実行する〔PFM - Managerホスト：Windowsの場合〕[1]

セットアップコマンドを実行する〔PFM - Web Consoleホスト：UNIXの場合〕[1]

セットアップコマンドを実行する〔PFM - Web Consoleホスト：Windowsの場合〕[1]

セットアップ〔UNIXの場合〕[1]

セットアップ〔Windowsの場合〕[1]

前提OS〔UNIXの場合〕[1]

前提OS〔Windowsの場合〕[1]

前提プログラム〔UNIXの場合〕[1]

前提プログラム〔Windowsの場合〕[1]

そ

その他のトラブルに関するトラブルシューティング[1]

た

他Performance Managementプログラムの論理ホストのアンセットアップ[1]、[2]

他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ[1]、[2]

待機系ノード[1]

対処の手順[1]

単数インスタンスレコード[1]

て

ディスク占有量[1]

データ型一覧[1]

データベースID[1]

データモデル[1]、[2]

データモデルについて[1]

デルタ[1]

と

同一ホストにPerformance Managementプログラムを複数インストール，セットアップするときの注意事項〔UNIXの場合〕[1]

同一ホストにPerformance Managementプログラムを複数インストール，セットアップするときの注意事項〔Windowsの場合〕[1]

動作ログ出力の設定[1]、[2]、[3]、[4]

動作ログに出力される事象の種別[1]

動作ログの出力[1]

動作ログの出力形式[1]

動作ログの保存形式[1]

動作ログを出力するための設定[1]

トラブルシューティング[1]

トラブルシューティング時にUNIX環境で採取する資料の採取方法[1]

トラブルシューティング時にWindows環境で採取する資料の採取方法[1]

トラブルシューティング時に採取するログ情報[1]

トラブルシューティング時に採取するログ情報の種類[1]

トラブル発生時にUNIX環境で採取が必要な資料[1]

トラブル発生時にWindows環境で採取が必要な資料[1]

トラブル発生時に採取が必要な資料[1]

トラブルへの対処方法[1]

ドリルダウンレポート[1]

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）[1]

ドリルダウンレポート（レポートレベル）[1]

トレースログ[1]、[2]

ね

ネットワークに関する注意事項〔UNIXの場合〕[1]

ネットワークに関する注意事項〔Windowsの場合〕[1]

ネットワークの環境設定〔UNIXの場合〕[1]

ネットワークの環境設定〔Windowsの場合〕[1]

ネットワークの設定[1]、[2]

ネットワークの設定〔UNIXの場合〕[1]

ネットワークの設定〔Windowsの場合〕[1]

は

バージョンアップ手順とバージョンアップ時の注意事項[1]

バージョンアップの注意事項〔UNIXの場合〕[1]

バージョンアップの注意事項〔Windowsの場合〕[1]

バージョン互換[1]

バインド[1]、[2]

バックアップとリストア〔UNIXの場合〕[1]

バックアップとリストア〔Windowsの場合〕[1]

バックアップ〔UNIXの場合〕[1]

バックアップ〔Windowsの場合〕[1]

パフォーマンス監視の運用例[1]

パフォーマンスデータ[1]

パフォーマンスデータの格納先の変更[1]、[2]

パフォーマンスデータの格納先の変更〔UNIXの場合〕[1]、[2]

パフォーマンスデータの格納先の変更〔Windowsの場合〕[1]、[2]

パフォーマンスデータの管理方法[1]

パフォーマンスデータの収集と管理に関するトラブルシューティング[1]

パフォーマンスデータの収集と管理の概要[1]

パフォーマンスデータの収集方法[1]

パフォーマンスデータの性質に応じた方法で収集できます[1]

パフォーマンスデータを保存できます[1]

ふ

ファイアウォールの通過方向[1]

ファイルおよびディレクトリ一覧[1]

フィールド[1]、[2]、[3]

フィールドの値[1]

フェールオーバー時の処理[1]

複数インスタンスレコード[1]

物理ホスト[1]

プログラムに関する注意事項〔UNIXの場合〕[1]

プログラムに関する注意事項〔Windowsの場合〕[1]

プログラムのインストール順序〔UNIXの場合〕[1]

プログラムのインストール順序〔Windowsの場合〕[1]

プロセス一覧[1]

プロパティ[1]

へ

ベースラインの選定[1]

ほ

ポート番号一覧[1]

ポート番号の設定の解除[1]、[2]

ポート番号の設定〔UNIXの場合〕[1]

ポート番号の設定〔Windowsの場合〕[1]

ま

マニュアルの参照手順[1]、[2]

マニュアルを参照するための設定[1]、[2]

め

メッセージ[1]

メッセージ一覧[1]

メッセージの記載形式[1]

メッセージの出力形式[1]

メッセージの出力先一覧[1]

メモリー所要量[1]

よ

用語解説[1]

要約ルール[1]

ら

ライフタイム[1]

り

リアルタイムレポート[1]、[2]

リストア〔UNIXの場合〕[1]

リストア〔Windowsの場合〕[1]

履歴レポート[1]、[2]

れ

レコード[1]、[2]、[3]、[4]

レコード一覧[1]

レコードの記載形式[1]

レコードの収集に関する注意事項[1]

レポート[1]、[2]

レポート一覧[1]

レポートの記載形式[1]

レポートのフォルダ構成[1]

ろ

ログのファイルサイズ変更[1]、[2]

ログのファイルサイズ変更〔UNIXの場合〕[1]

ログのファイルサイズ変更〔Windowsの場合〕[1]

ログファイルおよびディレクトリ一覧[1]

論理ホスト環境定義ファイルのインポート[1]、[2]、[3]、[4]

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[1]、[2]、[3]、[4]

論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[1]、[2]、[3]、[4]