JP1 Version 12　パフォーマンス管理 基本ガイド

3021-3-D75

前書き

対象製品

●JP1/Performance Management - Manager（適用OS：Windows Server 2012，Windows Server 2016）

P-2A2C-AACL JP1/Performance Management - Manager 12-00以降

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A2C-5ACL JP1/Performance Management - Manager 12-00以降

P-CC2A2C-5RCL JP1/Performance Management - Web Console 12-00以降

●JP1/Performance Management - Manager（適用OS：CentOS 6 (x64)，CentOS 7，Linux 6 (x64)，Linux 7，Oracle Linux 6 (x64)，Oracle Linux 7，SUSE Linux 12）

P-812C-AACL JP1/Performance Management - Manager 12-00以降

製品構成一覧および内訳形名

P-CC812C-5ACL JP1/Performance Management - Manager 12-00以降

P-CC812C-5RCL JP1/Performance Management - Web Console 12-00以降

●JP1/Performance Management - Agent Option for Platform（適用OS：Windows Server 2012，Windows Server 2016）

P-2A2C-ACCL JP1/Performance Management - Agent Option for Platform 12-00以降

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A2C-FCCL JP1/Performance Management - Agent Option for Platform 12-00以降

P-CC2A2C-AJCL JP1/Performance Management - Base 12-00以降

●JP1/Performance Management - Agent Option for Platform（適用OS：HP-UX 11i V3 (IPF)）

P-1J2C-ACCL JP1/Performance Management - Agent Option for Platform 12-00以降

製品構成一覧および内訳形名

P-CC1J2C-FCCL JP1/Performance Management - Agent Option for Platform 12-00以降

P-CC1J2C-AJCL JP1/Performance Management - Base 12-00以降

●JP1/Performance Management - Agent Option for Platform（適用OS：CentOS 6 (x64)，CentOS 7，Linux 6 (x64)，Linux 7，Oracle Linux 6 (x64)，Oracle Linux 7，SUSE Linux 12）

P-812C-ACCL JP1/Performance Management - Agent Option for Platform 12-00以降

製品構成一覧および内訳形名

P-CC812C-FCCL JP1/Performance Management - Agent Option for Platform 12-00以降

P-CC812C-AJCL JP1/Performance Management - Base 12-00以降

●JP1/Performance Management - Agent Option for Platform（適用OS：Solaris 11）

P-9D2C-ACCL JP1/Performance Management - Agent Option for Platform 12-00以降

製品構成一覧および内訳形名

P-CC9D2C-FCCL JP1/Performance Management - Agent Option for Platform 12-00以降

P-CC9D2C-AJCL JP1/Performance Management - Base 12-00以降

●JP1/Performance Management - Agent Option for Platform（適用OS：AIX V7.1，AIX V7.2）

P-1M2C-ACCL JP1/Performance Management - Agent Option for Platform 12-00以降

製品構成一覧および内訳形名

P-CC1M2C-FCCL JP1/Performance Management - Agent Option for Platform 12-00以降

P-CC1M2C-AJCL JP1/Performance Management - Base 12-00以降

上記製品のほか，JP1/Performance Management - Baseを前提とするJP1/Performance Managementのエージェントプログラムを対象とします。また，これらの製品には，他社からライセンスを受けて開発した部分が含まれています。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，Cosminexus，HiRDB，JP1，OpenTP1，uCosminexusは，株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Bingは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

IBMは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM，AIXは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM， DB2は，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM， Lotusは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

Intelは，アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation の商標です。

Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Itaniumは，アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation の商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびHyper-Vは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

RSAおよびBSAFEは，米国EMCコーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

すべてのSPARC商標は，米国SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標がついた製品は，米国Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。

SQL Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

This product includes software developed by Ben Laurie for use in the Apache-SSL HTTP server project.

Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).

Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/

This product includes software developed by Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com> for use in the mod_ssl project (http://www.modssl.org/).

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

This product includes software developed by the Java Apache Project for use in the Apache JServ servlet engine project (http://java.apache.org/).

This product includes software developed by Daisuke Okajima and Kohsuke Kawaguchi (http://relaxngcc.sf.net/).

This product includes software developed by Andy Clark.

JP1/Performance Management - Web Consoleは，米国EMC コーポレーションのRSA BSAFE(R)ソフトウェアを搭載しています。

マイクロソフト製品のスクリーンショットの使用について

マイクロソフトの許可を得て使用しています。

発行

2019年1月 3021-3-D75

著作権

Copyright (C) 2019, Hitachi, Ltd.

Copyright (C) 2019, Hitachi Solutions, Ltd.

(C)opyright 2000-2009, by Object Refinery Limited and Contributors.

奥付

マニュアル発行元

株式会社 日立製作所

〒100‒8280　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

変更内容

変更内容（3021-3-D75）　JP1/Performance Management - Manager 12-00，JP1/Performance Management - Web Console 12-00，JP1/Performance Management - Base 12-00

追加・変更内容

変更個所

次のOSをサポートするOSから削除した。

PFM - ManagerおよびPFM - Web Console

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2

AIX V6.1

AIX V7.1

AIX V7.2

PFM - BaseおよびPFM - Agent for Platform

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2

AIX V6.1

Solaris 10 (SPARC)

−

インストールに必要なメモリーとディスク容量の説明を変更した。

1.2.2(2)

PFM - Web Consoleで使用するポート番号を変更した。

1.2.4(3)，1.3.4(3)，1.3.4(4)，1.3.4(5)

PFM - Web Consoleの設定ファイルであるユーザープロパティファイル（usrconf.properties）の格納先を変更した。

また，PFM - Web Consoleの設定ファイルにサーバ管理コマンド用システムプロパティファイル（usrconf.properties）を追加した。

1.3.4(2)

（凡例）

−：該当なし

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめにお読みください

Performance Managementでできること

今やビジネス上，ITシステムは欠かせない要素となりました。止まらないビジネスを支えているのは，止まらないITシステムです。しかし一方で，システム運用に掛けられるコストは圧縮される傾向にあり，また，システムを取り巻く環境の変化はますますダイナミックになっています。このような状況に対応するためには，システムの現状をすばやく把握し，先手を打つ必要があります。

Performance Managementを導入すれば，今起きている問題をすぐに検知し，問題の対処に必要な情報が得られます。さらに，日頃からシステムの状態を定期的に確認することで，システムの将来計画にも役立てられます。

また，Performance Managementでは，多様な画面で業務システムの監視業務をサポートします。

このマニュアルで説明すること

このマニュアルは，Performance Managementの基本的な構築方法および運用方法について説明しています。このマニュアルを読んだ方が，Performance Managementの概念や基本的な使い方をひととおり理解できるようになることを目的としています。

このマニュアルは次の方にお読みいただくことを前提に説明します。

Performance Managementの導入を検討している方

Performance Managementの概念，構築から運用までの操作感を短時間で把握したい方

このマニュアルでは，次のシステム構成を前提に説明します。ここで示す構成以外での運用については，「付録E.1　関連マニュアル」で示すマニュアルを参照してください。

監視マネージャー

監視エージェントを一元管理します。監視マネージャーとするホストには，PFM - Managerをインストールします。

監視コンソールサーバ

監視エージェントが監視対象から収集した稼働情報や，Performance Managementの設定画面を監視コンソールで表示できるようにします。監視コンソールサーバとするホストには，PFM - Web Consoleをインストールします。このマニュアルでは，監視マネージャーとするホストにPFM - Web Consoleもインストールして，監視マネージャー兼監視コンソールサーバとして構築します。

監視コンソール

監視エージェントが監視対象から収集した稼働情報を確認したり，Performance Managementの設定を変更したりするためのコンソール画面です。Webブラウザから監視コンソールサーバに接続することで表示できます。

監視エージェント

監視対象から稼働情報を収集します。監視エージェントとするホストには，監視基盤プログラムであるPFM - Base，および監視対象に応じたエージェントプログラムをインストールします。このマニュアルでは，エージェントプログラムとしてPFM - Agent Option for Platformをインストールします。

メモ

PFM - ManagerとPFM - Web Consoleを別のホストにインストールして，監視マネージャーと監視コンソールサーバを別々に構築することもできます。

PFM - Managerがインストールされているホストにエージェントプログラムをインストールし，監視エージェントとすることもできます。この場合，PFM - Baseのインストールは不要です。

マニュアルの読み方

Performance Managementには，このマニュアルのほかに，設計・構築ガイド，運用ガイド，リファレンス，および各エージェントプログラムのマニュアルがあります。目的に応じて次のようにお読みください。

他マニュアルへの参照先は，『〜については，マニュアル「△△」の「○○」の説明を参照してください。』の形式で記載しています。「○○」をキーワードとしてマニュアル「△△」の索引を検索して，該当する説明をお読みください。

各画面での操作は，次に示す環境を前提として説明しています。

監視マネージャーでの操作

Windows Server 2012またはLinux 6 (x64)を使用している環境

監視コンソールでの操作

Internet Explorer 11を使用している環境

製品の改良などによって，このマニュアルに掲載されている画面はご使用の製品画面と一部異なることがあります。あらかじめご了承ください。

1　稼働監視システムの構築

Performance Managementを使った稼働監視システムを構築して，業務システムの監視を始めましょう。

1.1　稼働監視システムの構築の流れ

稼働監視システムの構築には，インストール前の準備，監視マネージャーの構築，および監視エージェントの構築があります。

監視マネージャーの構築，および監視エージェントの構築では，構築対象のホストがWindowsの場合とLinuxの場合とで作業内容が異なります。構築対象のホストのOSに応じて該当する構築手順を参照してください。

稼働監視システムの構築の流れと参照先を，次の表に示します。

作業の概要

順番

作業

参照先

Windowsの場合

Linuxの場合

インストール前の準備

1

監視項目を検討する

1.2

2

前提となるOS，メモリー，およびディスクの容量を確認する

3

前提となるOSの言語設定を確認する

4

前提となるネットワーク環境を確認する

5

監視コンソールに必要なWebブラウザおよびその設定を確認する

監視マネージャーの構築

6

PFM - Managerをインストールする

1.3

1.4

7

PFM - Managerをセットアップする

8

PFM - Web Consoleをインストールする

9

PFM - Web Consoleをセットアップする

10

監視マネージャーでPerformance Managementのサービスを起動する

監視エージェントの構築

11※

PFM - Baseをインストールする

1.5

1.6

12※

PFM - Agent Option for Platformをインストールする

13※

PFM - BaseおよびPFM - Agent Option for Platformをセットアップする

14※

監視エージェントでPerformance Managementのサービスを起動する

15

監視マネージャーと監視エージェントが通信できているかを確認する

16

監視コンソールに監視エージェントを表示する

注※

監視エージェントの台数に応じて作業を繰り返します。

関連項目

1.2　インストール前の準備

1.3　監視マネージャーの構築（Windowsの場合）

1.4　監視マネージャーの構築（Linuxの場合）

1.5　監視エージェントの構築（Windowsの場合）

1.6　監視エージェントの構築（Linuxの場合）

1.2　インストール前の準備

Performance Managementをインストールする前に必要な準備を説明します。

1.2.1　監視項目を検討する

Performance Managementをインストールする前に，どの稼働情報を監視したいか（監視項目）を検討します。監視項目は，稼働監視の目的に基づいて検討します。ここでの検討結果を基に，Performance Managementの運用開始時に，具体的な監視項目や監視条件などを決めていきます。

稼働監視の目的とPerformance Managementでの実現方法

稼働監視の目的は，大きく分けて「業務システムの監視と問題への対処」と「業務システムの将来計画」の2つであると想定されます。各目的に応じたPerformance Managementでの実現方法を次に示します。

業務システムの監視と問題への対処

Performance Managementでは，アラーム機能で，稼働情報の値がしきい値を超えたら問題として通知されるようにすることで，業務システムの監視を実現します。また，レポート機能で，通知されたアラームに関連する情報を表やグラフの形式で表示することで，問題の原因調査に役立てられます。

業務システムの将来計画

Performance Managementでは，レポート機能で，業務システムの傾向分析に役立つ情報を表やグラフの形式で表示できます。レポートの表示内容を分析すれば，業務システムの実情に基づいた将来計画を実現できます。

監視項目の検討例

稼働監視の目的に基づいた，監視項目の検討例を次に示します。

目的

要件

検討結果（監視項目）

業務システムの監視と問題への対処

業務システムのOSの概況として，基本となる項目を監視したい。

CPU使用率

物理メモリー領域の未使用サイズ

論理ディスクの空き領域の割合

業務システムの将来計画

サーバの入れ替え時期を計画したいため，サーバの性能についての項目を監視したい。

CPU使用率

物理メモリー領域の未使用サイズ

（論理ディスクの空き容量については，サーバを入れ替えなくても対応できるため，ここでは対象外とする。）

ここではサーバのOSの性能を監視する例を示しましたが，それ以外にもPerformance Managementがサポートする監視項目は数多くあります。サポートする監視項目は，エージェントプログラムによって異なります。エージェントプログラムごとの監視項目や運用例については，各エージェントプログラムのマニュアルを参照してください。

メモ

Performance Managementには，よく利用される監視項目や監視条件があらかじめ定義されている，監視テンプレートがあります。インストール前に検討した監視項目に合致する監視テンプレートや，似ている監視テンプレートがあれば，Performance Managementの運用開始時の定義に掛かる時間を短縮できます。

関連項目

2.　業務システムの監視と問題への対処

3.　業務システムの将来計画

1.2.2　前提となるOS，メモリー，およびディスクの容量を確認する

Performance Managementが動作する上で前提となる，OS，メモリー，およびディスクの容量を，ホストごとに確認します。前提となる条件は，インストールする製品ごとに異なります。

複数の製品をインストールするホストは，インストールするすべての製品の条件を満たしている必要があります。メモリーおよびディスクの容量は，インストールするすべての製品の合計値が必要となります。例えば，次のシステム構成の場合，監視マネージャー兼監視コンソールサーバにするホストはPFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleの合計値を，監視エージェントにするホストはPFM - BaseおよびPFM - Agent Option for Platformの合計値が必要です。

(1)　前提OS

PFM - Manager，PFM - Web Console，PFM - Base，およびPFM - Agent Option for Platformの前提OSを次の表に示します。

製品名

PFM - Manager

PFM - Web Console

PFM - Base

PFM - Agent Option for Platform

Windows

Windows Server 2012

Windows Server 2016

○

○

○

○

AIX

AIX V7.1

AIX V7.2

−

−

○

○

HP-UX

HP-UX 11i V3 (IPF)

−

−

○

○

Linux

CentOS 6 (x64)

CentOS 7

Linux 6 (x64)

Linux 7

Oracle Linux 6 (x64)

Oracle Linux 7

SUSE Linux 12

○

○

○

○

Solaris

Solaris 11

−

−

○

○

（凡例）

○：動作する，−：動作しない

なお，このマニュアルでは，WindowsおよびLinuxの構築手順を説明します。

(2)　インストールに必要なメモリー，ディスク容量

PFM - Manager，PFM - Web Console，PFM - Base，およびPFM - Agent Option for Platformのインストールに必要なメモリー，ディスク容量については，各製品のリリースノートを参照してください。

1.2.3　前提となるOSの言語設定を確認する

PFM - Manager，PFM - Web Console，PFM - Base，およびPFM - Agent Option for PlatformをインストールするホストのOSの言語設定が，使用したい言語になっているかを確認します。言語設定の確認は，ホストごとに実施してください。

英語，日本語，および中国語の場合の，OSの設定値を次の表に示します。ここで示す値になっていない場合，文字化けが発生したり，定義データが書き換わってしまったりすることがあるため，必ず確認してください。

OS

確認項目

設定値

英語

日本語

中国語

Windows

コントロールパネルの設定内容

英語

日本語

中国語（簡体字）

Linux

LANG環境変数の値

「C」

「ja_JP.SJIS」※，「ja_JP.sjis」※，「ja_JP.UTF-8」，または「ja_JP.utf8」，

「zh_CN.gb18030」，「zh_CN.UTF-8」，または「zh_CN.utf8」

注※　SUSE Linuxの場合だけ設定できます。

重要

PFM - ManagerをインストールするホストがLinuxの場合，LC_ALL環境変数が設定されていて，かつその値がLANG環境変数の値と異なるときは，Performance Managementのサービスを起動する際，およびコマンドを実行する際に，次のどちらかの対処が必要です。

LC_ALL環境変数を解除する

LANG環境変数と同一の値に変更する

環境変数の変更が必要なのは，該当する操作を実行するシェルだけです。システム全体で変更する必要はありません。

1.2.4　前提となるネットワーク環境を確認する

Performance Managementが動作するためには，監視ホスト名の検討，名前解決の設定，およびポート番号の設定が必要です。

(1)　監視ホスト名を検討する

監視ホスト名とは，Performance Managementのシステム上で，各ホストを識別するための名前のことです。Performance Managementのインストール前に，監視ホスト名の種別と監視ホスト名の値を検討しておくことで，インストール後に必要な監視ホスト名の設定および名前解決の設定がスムーズになります。

監視ホスト名の種別には，エイリアス名（任意のホスト名）と実ホスト名（hostnameコマンドまたはuname -nコマンドで確認できるホスト名）があります。まずは，どちらの種別にするかを検討します。その後，実際に監視ホスト名とする値を検討します。

なお，監視ホスト名はデフォルトで実ホスト名が設定されていますが，次の理由からエイリアス名に変更することをお勧めします。

Performance Managementの運用開始後に実ホスト名が変更されても，ホスト名の設定変更が不要である

同じ実ホスト名を持つホストが複数ある環境でも対応できる

このマニュアルでは，実ホスト名が変更される場合に備えて，エイリアス名を監視ホスト名とすることを前提に説明します。また，監視マネージャーと監視エージェント（5台）のエイリアス名を次の名称とします。

監視マネージャーのエイリアス名：aliasmgr

監視エージェントのエイリアス名：aliasagt1，aliasagt2，aliasagt3，aliasagt4，aliasagt5

(2)　名前解決の方法を検討する

監視マネージャーと監視エージェントの間で，監視ホスト名で名前解決できるように設定します。例えば，監視ホスト名にエイリアス名を設定する場合は，エイリアス名で名前解決できるようにする必要があります。

名前解決には次の方法があります。

DNS，またはhostsファイルで解決する方法

他アプリケーションと共通の名称を使用する場合は，この方法で解決してください。

Performance Managementの設定ファイル（jpchostsファイル）で解決する方法

Performance Managementのシステムだけでその名称を使用する場合は，この方法で解決してください。jpchostsファイルでの名前解決は，プログラムをインストールしたあとに，監視マネージャーのホストおよび監視エージェントのホストでそれぞれ実施します。

なお，どちらの方法も，hostsファイルにlocalhostとしてループバックアドレスを設定する必要があります。

関連項目

1.3.2(3)　エイリアス名で名前解決できるように設定する

(3)　ポート番号を検討する

監視マネージャーおよび監視エージェントのホストで，Performance Managementが使用するポート番号を検討します。使用するプロトコルは，TCP/IPです。Performance Managementがデフォルトで使用するポート番号が未使用の場合は，そのままのポート番号を使用します。デフォルトのポート番号が使用済みの場合は，未使用のポート番号に変更します。

ポート番号を変更する場合は，Performance Managementのインストール後に設定を変更します。ただし，同じサービスのポート番号は，監視マネージャーのホストと監視エージェントのホストとで一致させる必要があるため，インストール前に各ホストで未使用のポート番号を確認しておくことをお勧めします。

Performance Managementでは，次の表に示すポート番号がデフォルトで設定されています。

サービスの役割

サービス名

ポート番号

使用するプログラム

PFM - Manager

PFM - Web Console

PFM - Base

PFM - Agent Option for Platform

サービス構成情報管理

Name Server

22285

○

○

○

○

サービス状態管理

Status Server

22350

○

−

○

−

監視コンソール通信

View Server

22286

○

−

−

−

WebブラウザとPFM - Web Consoleホストの間の通信

Web Service

20358※

−

○

−

−

AJP通信

Web Console

20359※

−

○

−

−

RMIレジストリ

20369※

−

○

−

−

管理サーバ

20368※

−

○

−

−

（凡例）

○：使用する，−：使用しない

注※

デフォルトのポート番号がすでにほかのプログラムで使用されているなどで，PFM - Web ConsoleのWeb ServiceサービスおよびWeb Consoleサービスが使用するポート番号を変更する場合は，ポート番号を再設定する必要があります。各サービスが使用するポート番号の再設定については，「1.3.4　PFM - Web Consoleをセットアップする（Windowsの場合）」および「1.4.4　PFM - Web Consoleをセットアップする（Linuxの場合）」を参照してください。

なお，これ以外のサービスまたはプログラムに対しては，サービスを起動するたびに，そのときホスト上で使用されていないポート番号が自動的に割り当てられます。ただし，ファイアウォール環境でPerformance Managementを使用する場合は，すべてのポート番号を固定した上で，ファイアウォールの通過を許可する必要があります。

関連項目

1.3.2(1)　PFM - Managerで使用するポート番号を設定する

付録A　ファイアウォールの通過方向

1.2.5　監視コンソールに必要なWebブラウザおよびその設定を確認する

Performance Managementで収集した稼働監視データを確認したり，Performance Managementの設定を変更したりするためには，監視コンソールのホストにWebブラウザがインストールされている必要があります。Performance Managementの運用をスムーズに開始するために，ここで説明する内容は，Performance Managementのインストール前に確認しておくことをお勧めします。ただし，インストール後であっても，監視コンソールからPerformance Managementにログインするまでに確認すれば問題ありません。

必要なWebブラウザの種類

監視コンソールのホストには，Internet ExplorerまたはFirefoxが必要です。Performance Managementが対応している各Webブラウザのバージョンについては，リリースノートを参照してください。

必要なWebブラウザの設定

監視コンソールを使用する上で，次のとおりWebブラウザが設定されている必要があります。

ページキャッシュを，ページ表示ごと，または自動で確認できる。

表示したい言語が設定されている。

JavaScriptが有効である。

ファイルをダウンロードできる。

画像（GIFデータ）を表示できる。

Cookieが有効である。

フォントサイズが適切である。

OSがWindows Server 2012 R2で，WebブラウザがInternet Explorer 11の場合の設定例を示します。

メニュー

タブ

ボタン

設定内容

［ツール］−［インターネットオプション］

［全般］

［閲覧の履歴］−［設定］

［保存しているページの新しいバージョンがあるかどうかの確認］−［自動的に確認する］

［言語］

［言語の優先順位の設定］ボタンをクリックして表示した［言語の設定の変更］の一覧で，設定したい言語が最上位にある。

設定したい言語がない場合は，［言語の追加］をクリックして追加し，最上位にしてください。

［セキュリティ］

［レベルのカスタマイズ］

［スクリプト］−［アクティブスクリプト］−［有効にする］

［ダウンロード］−［ファイルのダウンロード］−［有効にする］

［プライバシー］

［詳細設定］

［自動Cookie処理を上書きする］

［ファーストパーティの Cookie］−［承諾する］※

［詳細設定］

−

［マルチメディア］−［Webページのアニメーションを再生する*］

［マルチメディア］−［画像を表示する］

［表示］−［文字のサイズ］

−

−

［中］

（凡例）−：該当しない

注※

Cookieを有効にするには，ここで示した設定以外にも方法があります。使用しているWebブラウザの環境に合わせて，設定方法を選択してください。

1.3　監視マネージャーの構築（Windowsの場合）

PFM - ManagerとPFM - Web Consoleをインストールおよびセットアップして，監視マネージャーを構築します。

1.3.1　PFM - Managerを新規インストールする（Windowsの場合）

ウィザードに従ってPFM - Managerを新規インストールします。

操作手順

PFM - Managerをインストールするホストに，Administrators権限でログインする。

提供媒体をセットし，インストーラーを実行する。

起動したインストーラーの指示に従ってインストールを進めます。

ユーザー情報

ユーザー名および会社名を入力します。

インストール先のフォルダ

プログラムをインストールするフォルダを指定します。

重要

インストール先フォルダは，［インストール先フォルダの変更］ダイアログボックスで設定して［OK］ボタンをクリックした時点で作成されます。この操作によって不要なフォルダが作成されてしまった場合は，インストール後に削除する必要があります。

これまでにウィザードで設定した情報が表示されるため，内容を確認する。

必要に応じて［戻る］ボタンをクリックして設定内容を変更します。

［インストール］ボタンをクリックして，PFM - Managerのインストールを開始する。

OSのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合は，インストール中にユーザーアカウント制御のダイアログボックスが表示されることがあります。ダイアログボックスが表示された場合は，［続行］ボタンをクリックしてインストールを続行してください。［キャンセル］ボタンをクリックした場合は，インストールが中止されます。

次の作業

PFM - Managerをセットアップします。

関連項目

1.3.2　PFM - Managerをセットアップする（Windowsの場合）

1.3.2　PFM - Managerをセットアップする（Windowsの場合）

PFM - Managerのインストールが完了したら，必要に応じてポート番号を変更したり，監視ホスト名をエイリアス名に変更したりします。また，監視ホスト名をエイリアス名に変更した場合は，監視マネージャーのホストで，エイリアス名で名前解決できるように設定します。

(1)　PFM - Managerで使用するポート番号を設定する

PFM - Managerで使用するポート番号を変更したい場合や，ファイアウォールの通過を許可するためにポート番号を固定したい場合は，ポート番号を再設定する必要があります。デフォルトで設定されているポート番号をそのまま使用する場合，ここでの操作は不要です。

前提条件

この作業で使用するコマンドの格納先は，次のとおりです。

Windowsの場合

PFM - Managerのインストール先フォルダ¥tools

Linuxの場合

/opt/jp1pc/tools

操作手順

PFM - Managerがインストールされているホストにログインする。

Windowsの場合はAdministrators権限でログインしてください。

Linuxの場合はrootユーザーでログインするか，またはsuコマンドでユーザーをrootユーザーに変更してください。

jpcconf port defineコマンドを実行する。

コマンドの実行例

jpcconf port define -key all

jpcconf port defineコマンドを実行すると，現在設定されているポート番号が表示されます。例えば，Name Serverサービスに対する現在のポート番号が22285の場合，次のように表示されます。

Component[Name Server]
ServiceID[PN1001]
Port[22285]
     :

個々のサービスに対してポート番号を設定する。

ポート番号をどのように設定したいかによって，操作が異なります。設定内容と操作を次の表に示します。ホスト内でポート番号が重複しないかぎり，jpcconf port defineコマンドで表示されるポート番号をそのまま使用してください。

設定内容

操作

表示されている番号を，サービス固定のポート番号としてそのまま使用する場合

［Enter］キーを押す。

ポート番号を，表示されている番号から変更する場合

1024〜65535の範囲内でポート番号を入力する。

ただし，現在システムで使用されているポート番号は指定できない。

ポート番号を固定しない場合

「0」を入力する。

ただし，次のサービスは，ポート番号を固定しないように設定することはできない。「0」を入力した場合は，デフォルト値が設定される。

Name Serverサービス

View Serverサービス（PFM - Web ConsoleとView Serverサービス間）

Status Serverサービス

jpcconf port listコマンドを実行して，ポート番号が正しく設定されたかどうかを確認する。

コマンドの実行例

jpcconf port list -key all

Services欄またはPort欄に<error>と表示された場合は，正しく設定されていません。ポート番号を設定し直してください。エラーとなった場合，次の要因が考えられます。

ポート番号が登録されていない。

同じポート番号が重複して登録されている。

ファイアウォール環境の場合は，手順2から手順4で設定したポート番号での通信を許可するよう設定する。

次の作業

監視マネージャーの監視ホスト名を実ホスト名にしたくない場合は，監視ホスト名をエイリアス名に変更します。それ以外の場合は，PFM - Web Consoleをインストールします。

関連項目

付録E.4　フォルダおよびディレクトリの表記

マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「jpcconf port define」のトピック

マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「jpcconf port list」のトピック

付録A　ファイアウォールの通過方向

1.3.2(2)　監視マネージャーの監視ホスト名をエイリアス名に変更する

1.3.3　PFM - Web Consoleを新規インストールする（Windowsの場合）

(2)　監視マネージャーの監視ホスト名をエイリアス名に変更する

監視マネージャーの監視ホスト名を実ホスト名からエイリアス名に変更します。監視ホスト名にエイリアス名を使用するには，監視ホスト名の種別，および監視ホスト名の設定を変更します。

前提条件

この作業で使用するコマンドの格納先は，次のとおりです。

Windowsの場合

PFM - Managerのインストール先フォルダ¥tools

Linuxの場合

/opt/jp1pc/tools

操作手順

PFM - Managerがインストールされているホストにログインする。

Windowsの場合はAdministrators権限でログインしてください。

Linuxの場合はrootユーザーでログインするか，またはsuコマンドでユーザーをrootユーザーに変更してください。

ホスト名を変更する前の定義情報の，バックアップ先ディレクトリを作成する。

ディレクトリの作成例

d:¥backup

jpcconf host hostmodeコマンドを実行して，監視ホスト名の種別と監視ホスト名を変更する。

コマンドの実行例

jpcconf host hostmode -mode alias -aliasname aliasmgr -d d:¥backup

-modeオプションでは監視ホスト名の種別を指定します。「alias」を指定することで，エイリアス名が取得できるようになります。

-aliasnameオプションでは監視ホスト名を指定します。任意の名称を指定できます。

-dオプションでは，手順2で作成したディレクトリ（ホスト名を変更する前の定義情報のバックアップ先）の名称を指定します。1〜130バイトの半角英数字，半角記号，または半角空白文字で指定します。ただし，「; , * ? ' " < > |」は指定できません。

重要

jpcconf host hostmodeコマンドは，Performance Managementのサービスが起動していると実行できません。コマンドの実行時にサービスが起動している場合は，エラーとなり処理が終了します。この場合，次のとおりjpcspm stopコマンドを実行して，PFM - Managerのサービスを停止してください。

jpcspm stop -key all

再度jpcconf host hostmodeコマンドを実行して，正しく設定されたかを確認する。

コマンドの実行例

jpcconf host hostmode -display

jpcconf host hostmodeコマンドを実行すると，現在設定されている監視ホスト名の種別と監視ホスト名が，次の形式で表示されます。手順3で設定した内容と一致しているかを確認してください。

hostmode : 監視ホスト名の種別
hostname : 監視ホスト名

次の作業

エイリアス名で名前解決できるように設定します。

関連項目

付録E.4　フォルダおよびディレクトリの表記

マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「jpcconf host hostmode」のトピック

1.3.2(3)　エイリアス名で名前解決できるように設定する

(3)　エイリアス名で名前解決できるように設定する

監視ホスト名をエイリアス名に変更する場合，監視マネージャーおよび監視エージェントの各ホストで，それらのエイリアス名で名前解決できるように設定する必要があります。ここでは，Performance Managementの設定ファイル（jpchostsファイル）を編集して名前解決します。なお，DNSなどですでに名前解決が設定されている場合，ここでの操作は不要です。

前提条件

この作業で使用するコマンドの格納先は，次のとおりです。

Windowsの場合

PFM - ManagerまたはPFM - Baseのインストール先フォルダ¥tools

Linuxの場合

/opt/jp1pc/tools

操作手順

テキストエディターなどで，jpchostsファイルを開く。

jpchostsファイルは，PFM - ManagerまたはPFM - Baseのインストール先フォルダに格納されています。

jpchostsファイルにエイリアス名とIPアドレスを入力する。

Performance Managementのシステム上で，監視ホスト名をエイリアス名に変更するホストは，すべて入力します。

例えば，エイリアス名とIPアドレスが次の表のように対応しているとします。

Performance Managementのシステム上の役割

エイリアス名

IPアドレス

監視マネージャー

aliasmgr

20.108.41.1

監視エージェント（Windows）

aliasagt1

20.108.41.2

aliasagt2

20.108.41.3

aliasagt3

20.108.41.4

監視エージェント（Linux）

aliasagt4

20.108.41.5

aliasagt5

20.108.41.6および20.108.41.7

この場合，jpchostsファイルには次のように入力します。

aliasmgr 20.108.41.1
aliasagt1 20.108.41.2
aliasagt2 20.108.41.3
aliasagt3 20.108.41.4
aliasagt4 20.108.41.5
aliasagt5 20.108.41.6,20.108.41.7

重要

名前解決するホスト名のIPアドレスには，ループバックアドレスは設定できません。

ヒント

1つのエイリアス名に対して複数のIPアドレスを指定できます。その場合，「,」で区切ってIPアドレスを列挙してください。

ただし，同じエイリアス名の定義を複数行に分けて指定することはできません。同じエイリアス名を記載した行が複数ある場合，最初に出現した行の定義だけが使用されます。

jpchostsファイルを保存する。

jpcspm startコマンドを実行して，PFM - Managerのサービスが起動することを確認する。

コマンドの実行例

jpcspm start -key all

次の作業

PFM - Web Consoleをインストールします。

関連項目

付録E.4　フォルダおよびディレクトリの表記

1.2.4(1)　監視ホスト名を検討する

マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「jpcspm start」のトピック

マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「jpcspm stop」のトピック

1.3.3　PFM - Web Consoleを新規インストールする（Windowsの場合）

1.3.3　PFM - Web Consoleを新規インストールする（Windowsの場合）

ウィザードに従ってPFM - Web Consoleを新規インストールします。

前提条件

この作業で使用するコマンドの格納先は，次のとおりです。

PFM - Managerのインストール先フォルダ¥tools

操作手順

PFM - Web Consoleをインストールするホストに，Administrators権限でログインする。

jpcspm stopコマンドを実行して，PFM - Managerのサービスを停止する。

コマンドの実行例

jpcspm stop -key all

提供媒体をセットし，インストーラーを実行する。

起動したインストーラーの指示に従ってインストールを進めます。

ユーザー情報

ユーザー名および会社名を入力します。

インストール先のフォルダ

プログラムをインストールするフォルダを指定します。

重要

インストール先フォルダは，［インストール先フォルダの変更］ダイアログボックスで設定して［OK］ボタンをクリックした時点で作成されます。この操作によって不要なフォルダが作成されてしまった場合は，インストール後に削除する必要があります。

これまでにウィザードで設定した情報が表示されるため，内容を確認する。

必要に応じて［戻る］ボタンをクリックして設定内容を変更します。

［インストール］ボタンをクリックして，PFM - Web Consoleのインストールを開始する。

OSのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合は，インストール中にユーザーアカウント制御のダイアログボックスが表示されることがあります。ダイアログボックスが表示された場合は，［続行］ボタンをクリックしてインストールを続行してください。［キャンセル］ボタンをクリックした場合は，インストールが中止されます。

次の作業

PFM - Web Consoleをセットアップします。

関連項目

付録E.4　フォルダおよびディレクトリの表記

マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「jpcspm stop」のトピック

1.3.4　PFM - Web Consoleをセットアップする（Windowsの場合）

1.3.4　PFM - Web Consoleをセットアップする（Windowsの場合）

PFM - Web Consoleのインストールが完了したら，必要に応じてポート番号を設定し直します。また，ユーザーアカウントやPFM - Web Consoleの認証用のキーファイルを作成します。

(1)　PFM - Web ConsoleのWeb Serviceサービスが使用するポート番号を設定する

PFM - Web ConsoleのWeb Serviceサービスがデフォルトで使用するポート番号が使用済みの場合は，ポート番号を再設定する必要があります。デフォルトのポート番号をそのまま使用する場合，ここでの操作は不要です。

操作手順

PFM - Web Consoleがインストールされているホストで，Performance Managementの設定ファイル（httpsd.confファイル）のポート番号を変更する。

httpsd.confファイルは次のフォルダに格納されています。

Windowsの場合

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥CPSB¥httpsd¥conf

Linuxの場合

/opt/jp1pcwebcon/CPSB/httpsd/conf

httpsd.confファイルの次に示す行の値を変更します。

LISTEN 20358

jpcwstartコマンドを実行して，PFM - Web Consoleのサービスが起動することを確認する。

コマンドの格納先

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥tools

コマンドの実行例

jpcwstart

すでにサービスが起動していた場合は，いったんサービスを停止したあとでサービスを起動し直してください。

次の作業

PFM - Web Consoleのほかのサービスが使用するポート番号を変更する場合は，ポート番号を設定します。それ以外の場合は，監視コンソールからPerformance Managementにログインします。

関連項目

付録E.4　フォルダおよびディレクトリの表記

マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「jpcwstart」のトピック

1.3.4(2)　PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスが使用するポート番号（AJP通信ポート）を設定する

1.3.4(3)　PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスが使用するポート番号（RMIレジストリポート）を設定する

1.3.4(4)　PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスが使用するポート番号（管理サーバポート）を設定する

1.3.4(5)　PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスが使用するポート番号（管理コマンドポート）を設定する

1.3.4(6)　監視コンソールからPerformance Managementにログインする

(2)　PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスが使用するポート番号（AJP通信ポート）を設定する

PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスがデフォルトで使用するポート番号（AJP通信ポート）が使用済みの場合は，ポート番号を再設定する必要があります。デフォルトのポート番号をそのまま使用する場合，ここでの操作は不要です。

操作手順

PFM - Web Consoleがインストールされているホストで，Performance Managementの設定ファイル（usrconf.propertiesファイル）のポート番号を変更する。

usrconf.propertiesファイルは次のフォルダに格納されています。

Windowsの場合

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥CPSB¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥PFMWebConsole

Linuxの場合

/opt/jp1pcwebcon/CPSB/CC/server/usrconf/ejb/PFMWebConsole

usrconf.propertiesファイルの次に示す行の値（「=」以降の値）を変更します。

webserver.connector.ajp13.port=20359

Performance Managementの設定ファイル（workers.propertiesファイル）のポート番号を変更する。

workers.propertiesファイルは次のフォルダに格納されています。

Windowsの場合

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥CPSB ¥CC¥web¥redirector

Linuxの場合

/opt/jp1pcwebcon/CPSB/CC/web/redirector

workers.propertiesファイルの次に示す行の値（「=」以降の値）を変更します。

worker.worker1.port=20359

jpcwstartコマンドを実行して，PFM - Web Consoleのサービスが起動することを確認する。

コマンドの格納先

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥tools

コマンドの実行例

jpcwstart

すでにサービスが起動していた場合は，いったんサービスを停止したあとでサービスを起動し直してください。

次の作業

PFM - Web Consoleのほかサービスが使用するポート番号を変更する場合は，ポート番号を設定します。それ以外の場合は，監視コンソールからPerformance Managementにログインします。

関連項目

付録E.4　フォルダおよびディレクトリの表記

マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「jpcwstart」のトピック

1.3.4(1)　PFM - Web ConsoleのWeb Serviceサービスが使用するポート番号を設定する

1.3.4(3)　PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスが使用するポート番号（RMIレジストリポート）を設定する

1.3.4(4)　PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスが使用するポート番号（管理サーバポート）を設定する

1.3.4(5)　PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスが使用するポート番号（管理コマンドポート）を設定する

1.3.4(6)　監視コンソールからPerformance Managementにログインする

(3)　PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスが使用するポート番号（RMIレジストリポート）を設定する

PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスがデフォルトで使用するポート番号（RMIレジストリポート）が使用済みの場合は，ポート番号を再設定する必要があります。デフォルトのポート番号をそのまま使用する場合，ここでの操作は不要です。

操作手順

PFM - Web Consoleがインストールされているホストで，Performance Managementの設定ファイル（usrconf.propertiesファイル※）のポート番号を変更する。

注※

ユーザープロパティファイル（usrconf.properties）とサーバ管理コマンド用システムプロパティファイル（usrconf.properties）を変更する必要があります。

usrconf.propertiesファイルは次のフォルダに格納されています。

Windowsの場合

・ユーザープロパティファイルの格納先

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥CPSB¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥PFMWebConsole

・サーバ管理コマンド用システムプロパティファイルの格納先

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥CPSB¥CC¥admin¥usrconf

Linuxの場合

・ユーザープロパティファイルの格納先

/opt/jp1pcwebcon/CPSB/CC/server/usrconf/ejb/PFMWebConsole

・サーバ管理コマンド用システムプロパティファイルの格納先

/opt/jp1pcwebcon/CPSB/CC/admin/usrconf

usrconf.propertiesファイルの次に示す行の値（「=」以降の値）を変更します。

ejbserver.rmi.naming.port=20369

jpcwstartコマンドを実行して，PFM - Web Consoleのサービスが起動することを確認する。

コマンドの格納先

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥tools

コマンドの実行例

jpcwstart

すでにサービスが起動していた場合は，いったんサービスを停止したあとでサービスを起動し直してください。

次の作業

PFM - Web Consoleのほかのサービスが使用するポート番号を変更する場合は，ポート番号を設定します。それ以外の場合は，監視コンソールからPerformance Managementにログインします。

関連項目

付録E.4　フォルダおよびディレクトリの表記

マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「jpcwstart」のトピック

1.3.4(1)　PFM - Web ConsoleのWeb Serviceサービスが使用するポート番号を設定する

1.3.4(2)　PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスが使用するポート番号（AJP通信ポート）を設定する

1.3.4(4)　PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスが使用するポート番号（管理サーバポート）を設定する

1.3.4(5)　PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスが使用するポート番号（管理コマンドポート）を設定する

1.3.4(6)　監視コンソールからPerformance Managementにログインする

(4)　PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスが使用するポート番号（管理サーバポート）を設定する

PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスがデフォルトで使用するポート番号（管理サーバポート）が使用済みの場合は，ポート番号を再設定する必要があります。デフォルトのポート番号をそのまま使用する場合，ここでの操作は不要です。

操作手順

PFM - Web Consoleがインストールされているホストで，Performance Managementの設定ファイル（usrconf.propertiesファイル）のポート番号を変更する。

usrconf.propertiesファイルは次のフォルダに格納されています。

Windowsの場合

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥CPSB¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥PFMWebConsole

Linuxの場合

/opt/jp1pcwebcon/CPSB/CC/server/usrconf/ejb/PFMWebConsole

usrconf.propertiesファイルの次に示す行の値（「=」以降の値）を変更します。

ejbserver.http.port=20368

jpcwstartコマンドを実行して，PFM - Web Consoleのサービスが起動することを確認する。

コマンドの格納先

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥tools

コマンドの実行例

jpcwstart

すでにサービスが起動していた場合は，いったんサービスを停止したあとでサービスを起動し直してください。

次の作業

PFM - Web Consoleのほかのサービスが使用するポート番号を変更する場合は，ポート番号を設定します。それ以外の場合は，監視コンソールからPerformance Managementにログインします。

関連項目

付録E.4　フォルダおよびディレクトリの表記

マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「jpcwstart」のトピック

1.3.4(1)　PFM - Web ConsoleのWeb Serviceサービスが使用するポート番号を設定する

1.3.4(2)　PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスが使用するポート番号（AJP通信ポート）を設定する

1.3.4(3)　PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスが使用するポート番号（RMIレジストリポート）を設定する

1.3.4(5)　PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスが使用するポート番号（管理コマンドポート）を設定する

1.3.4(6)　監視コンソールからPerformance Managementにログインする

(5)　PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスが使用するポート番号（管理コマンドポート）を設定する

PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスが使用するポート番号（管理コマンドポート）を特定のポート番号に固定する場合は，ポート番号を再設定する必要があります。デフォルトでは，システムで使用されていないポート番号が自動的に割り当てられます。自動的に割り当てられるポート番号を使用する場合は，ここでの操作は不要です。

操作手順

PFM - Web Consoleがインストールされているホストで，Performance Managementの設定ファイル（usrconf.propertiesファイル）のポート番号を変更する。

usrconf.propertiesファイルは次のフォルダに格納されています。

Windowsの場合

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥CPSB¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥PFMWebConsole

Linuxの場合

/opt/jp1pcwebcon/CPSB/CC/server/usrconf/ejb/PFMWebConsole

usrconf.propertiesファイルの次に示す行のコメントアウトを解除（先頭の「#」を削除）した上で値（「=」以降の値）を変更します。

#ejbserver.rmi.remote.listener.port=0

0を指定した場合は，システムで使用されていないポート番号を使用します。0以外を指定した場合は指定した番号のポート番号を使用します。

jpcwstartコマンドを実行して，PFM - Web Consoleのサービスが起動することを確認する。

コマンドの格納先

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥tools

コマンドの実行例

jpcwstart

すでにサービスが起動していた場合は，いったんサービスを停止したあとでサービスを起動し直してください。

次の作業

PFM - Web Consoleのほかのサービスが使用するポート番号を変更する場合は，ポート番号を設定します。それ以外の場合は，監視コンソールからPerformance Managementにログインします。

関連項目

付録E.4　フォルダおよびディレクトリの表記

マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「jpcwstart」のトピック

1.3.4(1)　PFM - Web ConsoleのWeb Serviceサービスが使用するポート番号を設定する

1.3.4(2)　PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスが使用するポート番号（AJP通信ポート）を設定する

1.3.4(3)　PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスが使用するポート番号（RMIレジストリポート）を設定する

1.3.4(4)　PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスが使用するポート番号（管理サーバポート）を設定する

1.3.4(6)　監視コンソールからPerformance Managementにログインする

(6)　監視コンソールからPerformance Managementにログインする

WebブラウザでURLを指定して，Performance Managementにログインします。

操作手順

Webブラウザで次のURLを指定する。

http://PFM - Web Consoleがインストールされているホスト名:Web Serviceサービスのポート番号/PFMWebConsole/login.do

ログイン画面が表示されます。ログイン画面が表示されない場合は，PFM - ManagerとPFM - Web Consoleが正しくセットアップされていないことが考えられます。セットアップ内容を見直してください。

メモ

Web Serviceサービスのポート番号は，デフォルトで20358が設定されています。

重要

同一のホストで多重ログインしないでください。多重ログインした場合，先にログインしていたセッションが無効になってしまうことがあります。

ログイン画面で［ユーザ名］および［パスワード］を入力する。

デフォルトでは，次のユーザーアカウントが設定されています。

ユーザ名：ADMINISTRATOR

パスワード：設定なし

［ログイン］ボタンをクリックする。

Performance Managementにログインし，メイン画面が表示されます。

初回ログインの場合は，［パスワード変更］メニューからパスワードを変更する。

［パスワード］および［パスワードの確認］を，次の点を考慮して設定します。

1〜16文字の半角文字で指定します。英文字（大文字，小文字），数字，および記号（! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ ¥ ] ^ _ ` { | } ~ スペース）が指定できます。英文字の大文字，小文字は区別されます。

入力文字列の前後に半角空白を入力した場合は，半角空白が削除されます。

次の作業

ユーザーアカウントを作成します。

関連項目

1.3.4(7)　ユーザーアカウントを作成する

(7)　ユーザーアカウントを作成する

稼働監視システムを安全に運用するために，デフォルトで設定されている「ADMINISTRATOR」ユーザーのほかに，運用時に使用するユーザーアカウントを作成します。

背景

Performance Managementのユーザーアカウントの管理方式には，Performance Managementのシステム内だけで管理するPFM認証モードと，JP1/Baseで一元管理するJP1認証モードとがあります。このマニュアルでは，PFM認証モードでの設定手順を説明します。JP1認証モードでの設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の「ユーザーアカウントの設定で必要な作業」の説明を参照してください。

操作手順

監視コンソールからPerformance Managementにログインする。

メイン画面で［ユーザー管理階層］タブを選択する。

［ユーザー管理階層］画面で，［新規ユーザー］を選択する。

［新規ユーザー］画面でユーザーアカウントの情報を設定する。

次の項目について設定します。

［ユーザー名］

1〜16文字の半角文字で指定します。英文字（大文字，小文字），数字，および記号（! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ ¥ ] ^ _ ` { | } ~ スペース）が指定できます。英文字の大文字，小文字は区別されません。

入力文字列の前後に半角空白を入力した場合は，半角空白が削除されます。

［パスワード］および［パスワードの確認］

1〜16文字の半角文字で指定します。英文字（大文字，小文字），数字，および記号（! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ ¥ ] ^ _ ` { | } ~ スペース）が指定できます。英文字の大文字，小文字は区別されます。

入力文字列の前後に半角空白を入力した場合は，半角空白が削除されます。

ヒント

次の条件に当てはまるパスワードの設定を推奨しています。

6文字以上である

英文字，数字，記号などが組み合わされている

ユーザー名と同一でない

［権限の選択と業務グループの割り当て］

次の権限から選択します。

［管理ユーザー］：システム全体を参照および管理できる権限です。

［一般ユーザー］：システム全体を参照できる権限です。

［業務グループ一般ユーザー］：業務グループ内の監視エージェントだけを参照できる権限です。

メモ

業務グループを設定すると，業務システムごとに，稼働情報データを参照できるユーザーを限定できます。複数のシステム管理者が分担してシステムを監視する場合や，大規模なシステムを監視する場合に利用します。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の「業務グループごとに監視する機能」の説明を参照してください。

［OK］ボタンをクリックする。

画面のツリーに，作成したユーザーアカウントのユーザー名が表示されます。

［ログアウト］メニューをクリックし，いったん監視コンソールからログアウトする。

作成したユーザーアカウントで，ログインできることを確認する。

次の作業

PFM - Web Consoleの認証用のキーファイルを作成します。

関連項目

1.3.4(8)　PFM - Web Consoleの認証用のキーファイルを作成する

(8)　PFM - Web Consoleの認証用のキーファイルを作成する

Performance Managementの運用開始後にPFM - Web Consoleのコマンドを実行する場合に備えて，コマンド実行時に使用される認証用のキーファイルを作成します。PFM - Web Consoleのコマンドには，データベースの記録方法に関する定義情報を設定するコマンドや，レポートの定義情報を設定するコマンドなどがあります。

前提条件

Performance Managementの運用で使用するユーザーアカウントが，作成済みである必要があります。

操作手順

PFM - Managerがインストールされているホストでjpctool service listコマンドを実行して，View Serverサービスが起動していることを確認する。

コマンドの格納先

Windowsの場合

PFM - Managerのインストール先フォルダ¥tools

Linuxの場合

/opt/jp1pc/tools

コマンドの実行例

jpctool service list -id * -host *

Linuxの場合，ワイルドカードがシェルで解析されてしまい，コマンドの実行に失敗することがあります。その場合は，「"*"」のように「"」で囲んで指定してください。

次のように，実行結果のStatusが「Active」となっていればサービスが起動されています。

View Serverサービスが停止している場合は，jpcspm startコマンドを実行して，View Serverサービスを起動する。

コマンドの格納先

Windowsの場合

PFM - Managerのインストール先フォルダ¥tools

Linuxの場合

/opt/jp1pc/tools

コマンドの実行例

jpcspm start -key all

PFM - Web Consoleがインストールされているホストにログインする。

Windowsの場合はAdministrators権限でログインしてください。

Linuxの場合はrootユーザーでログインするか，またはsuコマンドでユーザーをrootユーザーに変更してください。

jpcmkkeyコマンドを実行して，Performance Managementの運用で使用するユーザーアカウントのユーザー名およびパスワードを指定する。

コマンドの格納先

Windowsの場合

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥tools

Linuxの場合

/opt/jp1pcwebcon/tools

コマンドの実行例

jpcmkkey -user "ADMINISTRATOR" -password "xxxxxx"

-userオプションではユーザー名を指定します。

半角空白文字を含める場合は「"」（ダブルクォーテーション）で囲んでください。また，半角記号を指定する場合は，必要に応じてOSで規定されているエスケープ表記をしてください。ただし，入力文字の末尾に「¥」を指定したい場合は，「¥¥¥¥」と指定してください。

-passwordオプションではパスワードを指定します。

このオプションの指定を省略した場合は，パスワードはないものとします。半角空白文字を含める場合は「"」（ダブルクォーテーション）で囲んでください。また，半角記号を指定する場合は，必要に応じてOSで規定されているエスケープ表記をしてください。ただし，入力文字の末尾に「¥」を指定したい場合は，「¥¥¥¥」と指定してください。

PFM - Web Consoleのコマンド実行時に使用される認証用のキーファイルが作成されます。

次の作業

監視マネージャーでPerformance Managementのサービスを起動します。

関連項目

マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「jpctool service list」のトピック

付録E.4　フォルダおよびディレクトリの表記

マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「jpcspm start」のトピック

マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「jpcmkkey」のトピック

1.3.5　監視マネージャーでPerformance Managementのサービスを起動する（Windowsの場合）

1.3.5　監視マネージャーでPerformance Managementのサービスを起動する（Windowsの場合）

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleのセットアップ内容を有効にするために，それぞれのサービスを起動します。すでに起動しているサービスについては，ここでの操作は不要です。また，Windowsの場合，デフォルトでOSの起動時に自動起動されるように設定されているため，プログラムのインストール後にOSの再起動を実施済みの場合はここでの操作は不要です。

操作手順

PFM - Manager およびPFM - Web Consoleがインストールされているホストに，Administrators権限でログインする。

jpcspm startコマンドを実行して，PFM - Managerのサービスを起動する。

コマンドの格納先

PFM - Managerのインストール先フォルダ¥tools

コマンドの実行例

jpcspm start -key all

jpcwstartコマンドを実行して，PFM - Web Consoleのサービスを起動する。

コマンドの格納先

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥tools

コマンドの実行例

jpcwstart

メモ

PFM - ManagerとPFM - Web Consoleを同一ホストにインストールしている場合，サービスの起動および停止の連携を設定すれば，jpcspmコマンドの実行だけでPFM - ManagerとPFM - Web Consoleの両方のサービスを同時に起動または停止できます。連携の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の「PFM - ManagerまたはPFM - BaseとPFM - Web Consoleとの起動と停止の連携」の説明を参照してください。

次の作業

監視エージェントを構築します。

関連項目

マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「jpcspm start」のトピック

付録E.4　フォルダおよびディレクトリの表記

マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「jpcwstart」のトピック

1.5　監視エージェントの構築（Windowsの場合）

1.6　監視エージェントの構築（Linuxの場合）

1.4　監視マネージャーの構築（Linuxの場合）

PFM - ManagerとPFM - Web Consoleをインストールおよびセットアップして，監視マネージャーを構築します。

1.4.1　PFM - Managerを新規インストールする（Linuxの場合）

ウィザードに従ってPFM - Managerを新規インストールします。

操作手順

PFM - Managerをインストールするホストに，rootユーザーでログインするか，またはsuコマンドでユーザーをrootユーザーに変更する。

提供媒体をセットする。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動する。

/提供媒体のマウントディレクトリ名/X64LIN/setup /提供媒体のマウントディレクトリ名

Hitachi PP Installerが起動され，初期画面が表示されます。

重要

ディレクトリ名やファイル名は，マシン環境によってはマニュアルの表記と異なることがあります。lsコマンドで，使用している環境でのディレクトリ名やファイル名を確認してください。Hitachi PP Installerを起動するコマンドを実行する場合は，lsコマンドで確認したディレクトリ名やファイル名をそのまま入力するようにしてください。

初期画面で「I」を入力する。

インストールできるプログラムの一覧が表示されます。

「Performance Management - Manager」を選択する。

プログラムを選択するには，カーソルを移動させ，スペースバーで選択します。

「I」を入力する。

インストールが正常終了したら，「Q」を入力する。

Hitachi PP Installerの初期画面に戻ります。

次の作業

PFM - Managerをセットアップします。

関連項目

1.4.2　PFM - Managerをセットアップする（Linuxの場合）

1.4.2　PFM - Managerをセットアップする（Linuxの場合）

PFM - Managerのインストールが完了したら，必要に応じてポート番号および監視ホスト名を変更します。ポート番号および監視ホスト名の設定手順は，Windowsの場合と同じです。

PFM - Managerで使用するポート番号を変更する

PFM - Managerで使用するポート番号を変更したい場合や，すべてのポート番号を固定したい場合は，ポート番号を再設定する必要があります。デフォルトで設定されているポート番号をそのまま使用する場合，ここでの操作は不要です。

監視マネージャーの監視ホスト名をエイリアス名に変更する

監視マネージャーの監視ホスト名をエイリアス名に変更します。実ホスト名が変更されても監視ホスト名を変更しなくて済むようにしたい場合や，同じ実ホスト名を持つホストが複数ある環境の場合は，エイリアス名への変更が必要です。この操作は，PFM - Managerがインストールされているホスト単位で実施します。

監視マネージャーのホストで，エイリアス名で名前解決できるように設定する

監視ホスト名をエイリアス名に変更する場合，監視マネージャーおよび監視エージェントの各ホストで，それらのエイリアス名で名前解決できるように設定する必要があります。ここでは，監視マネージャーのホスト（PFM - Managerがインストールされているホスト）で設定を実施します。DNSなどですでに名前解決が設定されている場合，ここでの操作は不要です。

関連項目

1.3.2　PFM - Managerをセットアップする（Windowsの場合）

1.4.3　PFM - Web Consoleを新規インストールする（Linuxの場合）

ウィザードに従ってPFM - Web Consoleを新規インストールします。

操作手順

PFM - Web Consoleをインストールするホストに，rootユーザーでログインするか，またはsuコマンドでユーザーをrootユーザーに変更する。

提供媒体をセットする。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動する。

/提供媒体のマウントディレクトリ名/X64LIN/setup /提供媒体のマウントディレクトリ名

Hitachi PP Installerが起動され，初期画面が表示されます。

初期画面で「I」を入力する。

インストールできるプログラムの一覧が表示されます。

「Performance Management - Web Console」を選択する。

プログラムを選択するには，カーソルを移動させ，スペースバーで選択します。

「I」を入力する。

インストールが正常終了したら，「Q」を入力する。

Hitachi PP Installerの初期画面に戻ります。

次の作業

PFM - Web Consoleをセットアップします。

関連項目

1.4.4　PFM - Web Consoleをセットアップする（Linuxの場合）

1.4.4　PFM - Web Consoleをセットアップする（Linuxの場合）

PFM - Web Consoleのインストールが完了したら，ユーザーアカウントの作成やPFM - Web Consoleの認証用キーファイルの作成などを実施します。セットアップの手順については，Windowsの場合と同じです。

PFM - Web Consoleのサービスが使用するポート番号を変更する

PFM - Web Consoleのサービスがデフォルトで使用するポート番号が使用済みの場合は，ポート番号を再設定する必要があります。デフォルトのポート番号をそのまま使用する場合，ここでの操作は不要です。

監視コンソールからPerformance Managementにログインする

PFM - ManagerとPFM - Web Consoleが正しく設定されていることを確認するために，WebブラウザでURLを指定して，Performance Managementにログインします。

ユーザーアカウントを作成する

稼働監視システムを安全に運用するために，デフォルトで設定されている「ADMINISTRATOR」ユーザーのほかに，運用時に使用するユーザーアカウントを作成します。

PFM - Web Consoleの認証用のキーファイルを作成する

Performance Managementの運用開始後にPFM - Web Consoleのコマンドを実行する場合に備えて，コマンド実行時に使用される認証用のキーファイルを作成します。PFM - Web Consoleのコマンドには，データベースの記録方法に関する定義情報を設定するコマンドや，レポートの定義情報を設定するコマンドなどがあります。

関連項目

1.3.4　PFM - Web Consoleをセットアップする（Windowsの場合）

1.4.5　監視マネージャーでPerformance Managementのサービスを起動する（Linuxの場合）

PFM - Manager およびPFM - Web Consoleのセットアップ内容を有効にするために，それぞれのサービスを起動します。すでに起動しているサービスについては，ここでの操作は不要です。

操作手順

PFM - Manager およびPFM - Web Consoleがインストールされているホストに，rootユーザーでログインするか，またはsuコマンドでユーザーをrootユーザーに変更する。

jpcspm startコマンドを実行して，PFM - Managerのサービスを起動する。

コマンドの格納先

/opt/jp1pc/tools/

コマンドの実行例

jpcspm start -key all

jpcwstartコマンドを実行して，PFM - Web Consoleのサービスを起動する。

コマンドの格納先

/opt/jp1pcwebcon/tools/

コマンドの実行例

jpcwstart

メモ

PFM - ManagerとPFM - Web Consoleを同一ホストにインストールしている場合，サービスの起動および停止の連携を設定すれば，jpcspmコマンドの実行だけでPFM - ManagerとPFM - Web Consoleの両方のサービスを同時に起動または停止できます。連携の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の「PFM - ManagerまたはPFM - BaseとPFM - Web Consoleとの起動と停止の連携」の説明を参照してください。

次の作業

監視エージェントを構築します。

関連項目

マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「jpcspm start」のトピック

マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「jpcwstart」のトピック

1.5　監視エージェントの構築（Windowsの場合）

1.6　監視エージェントの構築（Linuxの場合）

1.5　監視エージェントの構築（Windowsの場合）

PFM - BaseとPFM - Agent Option for Platformをインストールおよびセットアップして，監視エージェントを構築します。

1.5.1　PFM - Baseを新規インストールする（Windowsの場合）

ウィザードに従ってPFM - Baseを新規インストールします。

操作手順

PFM - Web Baseをインストールするホストに，Administrators権限でログインする。

提供媒体をセットし，インストーラーを実行する。

起動したインストーラーの指示に従ってインストールを進めます。

ユーザー情報

ユーザー名および会社名を入力します。

インストール先のフォルダ

プログラムをインストールするフォルダを指定します。

重要

インストール先フォルダは，［インストール先フォルダの変更］ダイアログボックスで設定して［OK］ボタンをクリックした時点で作成されます。この操作によって不要なフォルダが作成されてしまった場合は，インストール後に削除する必要があります。

接続先PFM - Managerホストの設定

接続先PFM - Managerの監視ホスト名を入力します。

なお，インストール時には接続先PFM - Managerを設定しないで，あとから設定することもできます。設定しなかった場合，インストール時には「localhost」がホスト名として設定されます。インストール後，PFM - Baseのホストで接続先PFM - Managerを変更してください。

これまでにウィザードで設定した情報が表示されるため，内容を確認する。

必要に応じて［戻る］ボタンをクリックして設定内容を変更します。

［インストール］ボタンをクリックして，PFM - Baseのインストールを開始する。

OSのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合は，インストール中にユーザーアカウント制御のダイアログボックスが表示されることがあります。ダイアログボックスが表示された場合は，［続行］ボタンをクリックしてインストールを続行してください。［キャンセル］ボタンをクリックした場合は，インストールが中止されます。

次の作業

PFM - Agent Option for Platformをインストールします。

関連項目

1.5.2　PFM - Agent Option for Platformを新規インストールする（Windowsの場合）

1.5.2　PFM - Agent Option for Platformを新規インストールする（Windowsの場合）

ウィザードに従ってPFM - Agent Option for Platformを新規インストールします。

前提条件

この作業で使用するコマンドの格納先は，次のとおりです。

PFM - Baseのインストール先フォルダ¥tools

メモ

PFM - ManagerとPFM - Agent Option for Platformを同一ホストにインストールする場合は，PFM - BaseをPFM - Managerに読み替えてください。

操作手順

PFM - Agent Option for Platformをインストールするホストに，Administrators権限でログインする。

jpcspm stopコマンドを実行して，PFM - Baseのサービスを停止する。

コマンドの実行例

jpcspm stop -key all

提供媒体をセットし，インストーラーを実行する。

起動したインストーラーの指示に従ってインストールを進めます。

PFM - Baseのインストール時に設定された次の項目が表示され，確認できます。

ユーザー情報

インストール先のフォルダ

プログラムフォルダ

［インストール］ボタンをクリックして，PFM - Agent Option for Platformのインストールを開始する。

OSのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合は，インストール中にユーザーアカウント制御のダイアログボックスが表示されることがあります。ダイアログボックスが表示された場合は，［続行］ボタンをクリックしてインストールを続行してください。［キャンセル］ボタンをクリックした場合は，インストールが中止されます。

次の作業

PFM - BaseおよびPFM - Agent Option for Platformをセットアップします。

関連項目

付録E.4　フォルダおよびディレクトリの表記

マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「jpcspm stop」のトピック

1.5.3　PFM - BaseおよびPFM - Agent Option for Platformをセットアップする（Windowsの場合）

1.5.3　PFM - BaseおよびPFM - Agent Option for Platformをセットアップする（Windowsの場合）

PFM - BaseとPFM - Agent Option for Platformのインストールが完了したら，必要に応じてポート番号および監視ホスト名を変更します。セットアップの手順については，PFM - Managerの場合と同じです。

PFM - BaseおよびPFM - Agent Option for Platformで使用するポート番号を変更する

PFM - BaseおよびPFM - Agent Option for Platformで使用するポート番号を変更したい場合や，すべてのポート番号を固定したい場合は，ポート番号を再設定する必要があります。デフォルトで設定されているポート番号をそのまま使用する場合，ここでの操作は不要です。

監視エージェントの監視ホスト名をエイリアス名に変更する

監視エージェントの監視ホスト名をエイリアス名に変更します。実ホスト名が変更されても監視ホスト名を変更しなくて済むようにしたい場合や，同じ実ホスト名を持つホストが複数ある環境の場合は，エイリアス名への変更が必要です。この操作は，PFM - Baseがインストールされているホスト単位で実施します。

監視エージェントのホストで，エイリアス名で名前解決できるように設定する

監視ホスト名をエイリアス名に変更する場合，監視マネージャーおよび監視エージェントの各ホストで，それらのエイリアス名で名前解決できるように設定する必要があります。この操作は，PFM - Baseがインストールされているホスト単位で実施します。DNSなどですでに名前解決が設定されている場合，ここでの操作は不要です。

関連項目

1.3.2　PFM - Managerをセットアップする（Windowsの場合）

1.5.4　監視エージェントでPerformance Managementのサービスを起動する（Windowsの場合）

監視エージェントのセットアップ内容を有効にするために，サービスを起動します。すでにサービスが起動している場合は，ここでの操作は不要です。また，Windowsの場合，デフォルトでOSの起動時に自動起動されるように設定されているため，OSの再起動を実施済みの場合はここでの操作は不要です。

前提条件

この作業で使用するコマンドの格納先は，次のとおりです。

PFM - Baseのインストール先フォルダ¥tools

メモ

PFM - ManagerとPFM - Agent Option for Platformを同一ホストにインストールしている場合は，PFM - BaseをPFM - Managerに読み替えてください。

操作手順

PFM - Agent Option for Platformがインストールされているホストに，Administrators権限でログインする。

jpcspm startコマンドを実行して，PFM - BaseおよびPFM - Agent Option for Platformのサービスを起動する。

コマンドの実行例

jpcspm start -key all

次の作業

監視マネージャーと監視エージェントが通信できているかを確認します。

関連項目

付録E.4　フォルダおよびディレクトリの表記

マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「jpcspm start」のトピック

1.5.5　監視マネージャーと監視エージェントが通信できているかを確認する（Windowsの場合）

1.5.5　監視マネージャーと監視エージェントが通信できているかを確認する（Windowsの場合）

監視マネージャーと監視エージェントが通信できているかを確認するために，監視マネージャー上で，監視エージェントのサービスの状態を確認します。各監視エージェントのサービスの状態が「Active」となっていれば，正しく通信できています。

前提条件

この作業で使用するコマンドの格納先は，次のとおりです。

PFM - Managerのインストール先フォルダ¥tools

操作手順

PFM - Managerがインストールされているホストに，Administrators権限でログインする。

jpctool service listコマンドを実行して，次のサービスが起動していることを確認する。

Action Handlerサービス

Agent Collectorサービス

Agent Storeサービス

コマンドの実行例

jpctool service list -id * -host *

Linuxの場合，ワイルドカードがシェルで解析されてしまい，コマンドの実行に失敗することがあります。その場合は，「"*"」のように「"」で囲んで指定してください。

次のように，実行結果のStatusが「Active」となっていればサービスが起動されています。

実行結果のStatusが「Inactive」または「S active」だった場合は，設定を見直す。

ヒント

Statusが「Inactive」となる場合は，次の原因が考えられます。

PFM - BaseまたはPFM - Agent Option for Platformのサービスが停止している

監視マネージャーまたは監視エージェントのホスト名が解決されていない

監視マネージャーまたは監視エージェントがファイアウォール環境で，Performance Managementで使用するポート番号での通信が許可されていない

Statusが「S active」となる場合は，次の原因が考えられます。

PFM - Managerのサービスが停止している

監視マネージャーと監視エージェントでポート番号が一致していない

監視マネージャーまたは監視エージェントがファイアウォール環境で，Performance Managementで使用するポート番号での通信が許可されていない

なお，ファイアウォール環境で通信を許可するためには，Performance Managementで使用するポート番号を固定しておく必要があります。

次の作業

監視コンソール上で監視エージェントを表示します。

関連項目

付録E.4　フォルダおよびディレクトリの表記

マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「jpctool service list」のトピック

1.5.4　監視エージェントでPerformance Managementのサービスを起動する（Windowsの場合）

1.3.2(3)　エイリアス名で名前解決できるように設定する

1.3.2(1)　PFM - Managerで使用するポート番号を設定する

付録A　ファイアウォールの通過方向

1.5.6　監視コンソールに監視エージェントを表示する（Windowsの場合）

1.5.6　監視コンソールに監視エージェントを表示する（Windowsの場合）

監視コンソール上のエージェント階層で，任意のフォルダを作成して監視エージェントを配置します。稼働監視したい単位でフォルダを作成すれば，フォルダごとに監視エージェントを絞り込んで表示でき，日々の監視業務がスムーズになります。例えば，部署ごとにフォルダを作成すれば，監視エージェントが対応する部署やサーバが一目でわかるようになります。

操作手順

監視コンソールからPerformance Managementにログインする。

メイン画面で［エージェント階層］タブが選択されていることを確認する。

ほかのタブが選択されている場合は，［エージェント階層］タブを選択してください。

表示形式が［User Agents］であることを確認する。

メモ

ログイン直後の表示形式は［User Agents］です。表示形式を［Products］に切り替えると，エージェントプログラムの種類ごとに監視エージェントが表示されます。

［エージェント階層］画面で［エージェント階層の編集］を選択する。

「User Agents（ログインユーザー名）」を選択し，［新規フォルダ］ボタンをクリックする。

［新しいフォルダ名］に任意のフォルダ名を設定し，［OK］ボタンをクリックする。

「User Agents（ログインユーザー名）」の下に，作成したフォルダが表示されます。

手順4〜手順6を繰り返し，必要なフォルダを作成する。

エージェントを追加したいフォルダを選択する。

［新規エージェント］ボタンをクリックする。

［Windows］フォルダの[図データ]マークをクリックしてフォルダを展開し，［監視ホスト名<Windows>］エージェントを選択する。

メモ

［エージェント階層の編集 > 新規エージェント］画面には，PFM - Managerに接続されているPFM - Agentが表示されます。［Windows］フォルダに表示されているのは，PFM - Agent Option for Platform（Windows用）の監視エージェントの一覧です。監視エージェントは，［監視ホスト名<Windows>］という形式で表示されます。

［OK］ボタンをクリックする。

作成したフォルダに，監視エージェントが追加されたことを確認できます。

メモ

［監視ホスト名<Windows>］の右側に表示されている数値はデータモデルのバージョンを示します。データモデルについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の「データモデルのバージョン互換」の説明を参照してください。

次の作業

これで，Performance Managementを使った稼働監視システムの構築が完了しました。構築したシステムを利用して運用を開始します。

関連項目

2.　業務システムの監視と問題への対処

3.　業務システムの将来計画

1.6　監視エージェントの構築（Linuxの場合）

PFM - BaseとPFM - Agent Option for Platformをインストールおよびセットアップして，監視エージェントを構築します。

1.6.1　PFM - Baseを新規インストールする（Linuxの場合）

ウィザードに従ってPFM - Baseを新規インストールします。

操作手順

PFM - Baseをインストールするホストに，rootユーザーでログインするか，またはsuコマンドでユーザーをrootユーザーに変更する。

提供媒体をセットする。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動する。

/提供媒体のマウントディレクトリ名/X64LIN/setup /提供媒体のマウントディレクトリ名

Hitachi PP Installerが起動され，初期画面が表示されます。

初期画面で「I」を入力する。

インストールできるプログラムの一覧が表示されます。

「Performance Management - Base」を選択する。

プログラムを選択するには，カーソルを移動させ，スペースバーで選択します。

「I」を入力する。

接続先PFM - Managerの設定画面が表示されます。

接続先PFM - Managerのホスト名を入力する。

インストール時には接続先PFM - Managerを設定しないで，あとから設定することもできます。設定しなかった場合，インストール時にはPFM - AgentホストまたはPFM - RMホストの物理ホスト名が設定されます。インストール後，PFM - Baseのホストで接続先PFM - Managerを変更してください。

インストールが正常終了したら，「Q」を入力する。

Hitachi PP Installerの初期画面に戻ります。

次の作業

PFM - Agent Option for Platformをインストールします。

関連項目

1.6.2　PFM - Agent Option for Platformを新規インストールする（Linuxの場合）

1.6.2　PFM - Agent Option for Platformを新規インストールする（Linuxの場合）

ウィザードに従ってPFM - Agent Option for Platformを新規インストールします。

前提条件

この作業で使用するコマンドの格納先は，次のとおりです。

/opt/jp1pc/tools

メモ

PFM - ManagerとPFM - Agent Option for Platformを同一ホストにインストールする場合は，PFM - BaseをPFM - Managerに読み替えてください。

操作手順

PFM - Agent Option for Platformをインストールするホストに，rootユーザーでログインするか，またはsuコマンドでユーザーをrootユーザーに変更する。

jpcspm stopコマンドを実行して，PFM - Baseのサービスを停止する。

コマンドの実行例

jpcspm stop -key all

提供媒体をセットする。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動する。

/提供媒体のマウントディレクトリ名/X64LIN/setup /提供媒体のマウントディレクトリ名

Hitachi PP Installerが起動され，初期画面が表示されます。

初期画面で「I」を入力する。

インストールできるプログラムの一覧が表示されます。

「Performance Management - Agent Option for Platform」を選択する。

プログラムを選択するには，カーソルを移動させ，スペースバーで選択します。

「I」を入力する。

インストールが正常終了したら，「Q」を入力する。

Hitachi PP Installerの初期画面に戻ります。

次の作業

PFM - BaseおよびPFM - Agent Option for Platformをセットアップします。

関連項目

マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「jpcspm stop」のトピック

1.6.3　PFM - BaseおよびPFM - Agent Option for Platformをセットアップする（Linuxの場合）

1.6.3　PFM - BaseおよびPFM - Agent Option for Platformをセットアップする（Linuxの場合）

PFM - BaseとPFM - Agent Option for Platformのインストールが完了したら，必要に応じてポート番号および監視ホスト名を設定します。セットアップの手順については，Windowsの監視マネージャーの場合と同じです。

PFM - BaseおよびPFM - Agent Option for Platformで使用するポート番号を変更する

PFM - BaseおよびPFM - Agent Option for Platformで使用するポート番号を変更したい場合や，すべてのポート番号を固定したい場合は，ポート番号を再設定する必要があります。デフォルトで設定されているポート番号をそのまま使用する場合，ここでの操作は不要です。

監視エージェントの監視ホスト名をエイリアス名に変更する

監視エージェントの監視ホスト名をエイリアス名に変更します。実ホスト名が変更されても監視ホスト名を変更しなくて済むようにしたい場合や，同じ実ホスト名を持つホストが複数ある環境の場合は，エイリアス名への変更が必要です。この操作は，PFM - Baseがインストールされているホスト単位で実施します。

監視エージェントのホストで，エイリアス名で名前解決できるように設定する

監視ホスト名をエイリアス名に変更する場合，監視マネージャーおよび監視エージェントの各ホストで，それらのエイリアス名で名前解決できるように設定する必要があります。この操作は，PFM - Baseがインストールされているホスト単位で実施します。DNSなどですでに名前解決が設定されている場合，ここでの操作は不要です。

関連項目

1.3.2　PFM - Managerをセットアップする（Windowsの場合）

1.6.4　監視エージェントでPerformance Managementのサービスを起動する（Linuxの場合）

監視エージェントのセットアップ内容を有効にするために，サービスを起動します。すでにサービスが起動している場合は，ここでの操作は不要です。

前提条件

この作業で使用するコマンドの格納先は，次のとおりです。

/opt/jp1pc/tools

メモ

PFM - ManagerとPFM - Agent Option for Platformを同一ホストにインストールしている場合は，PFM - BaseをPFM - Managerに読み替えてください。

操作手順

PFM - Agent Option for Platformがインストールされているホストに，rootユーザーでログインするか，またはsuコマンドでユーザーをrootユーザーに変更する。

jpcspm startコマンドを実行して，PFM - BaseおよびPFM - Agent Option for Platformのサービスを起動する。

コマンドの実行例

jpcspm start -key all

次の作業

監視マネージャーと監視エージェントが通信できているかを確認します。

関連項目

マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「jpcspm start」のトピック

1.6.5　監視マネージャーと監視エージェントが通信できているかを確認する（Linuxの場合）

1.6.5　監視マネージャーと監視エージェントが通信できているかを確認する（Linuxの場合）

監視マネージャーと監視エージェントが通信できているかを確認するために，監視マネージャー上で，監視エージェントのサービスの状態を確認します。各監視エージェントのサービスの状態が「Active」となっていれば，正しく通信できています。

サービスの状態を確認する手順は，Windowsの場合と同じです。

次の作業

監視コンソール上で監視エージェントを表示します。

関連項目

1.5.5　監視マネージャーと監視エージェントが通信できているかを確認する（Windowsの場合）

1.6.6　監視コンソールに監視エージェントを表示する（Linuxの場合）

1.6.6　監視コンソールに監視エージェントを表示する（Linuxの場合）

監視コンソール上のエージェント階層で，任意のフォルダを作成して監視エージェントを配置します。稼働監視したい単位でフォルダを作成すれば，フォルダごとに監視エージェントを絞り込んで表示でき，日々の監視業務がスムーズになります。例えば，部署ごとにフォルダを作成すれば，監視エージェントが対応する部署やサーバが一目でわかるようになります。

操作手順

監視コンソールからPerformance Managementにログインする。

メイン画面で［エージェント階層］タブが選択されていることを確認する。

ほかのタブが選択されている場合は，［エージェント階層］タブを選択してください。

表示形式が［User Agents］であることを確認する。

メモ

ログイン直後の表示形式は［User Agents］です。表示形式を［Products］に切り替えると，エージェントプログラムの種類ごとに監視エージェントが表示されます。

［エージェント階層］画面で［エージェント階層の編集］を選択する。

「User Agents（ログインユーザー名）」を選択し，［新規フォルダ］ボタンをクリックする。

［新しいフォルダ名］に任意のフォルダ名を設定し，［OK］ボタンをクリックする。

「User Agents（ログインユーザー名）」の下に，作成したフォルダが表示されます。

手順4〜手順6を繰り返し，必要なフォルダを作成する。

エージェントを追加したい部署のフォルダを選択する。

［新規エージェント］ボタンをクリックする。

［UNIX］フォルダの[図データ]マークをクリックしてフォルダを展開し，［監視ホスト名< UNIX >］エージェントを選択する。

メモ

［エージェント階層の編集 > 新規エージェント］画面には，PFM - Managerに接続されているPFM - Agentが表示されます。［UNIX］フォルダに表示されているのは，PFM - Agent Option for Platform（UNIX）の監視エージェントの一覧です。監視エージェントは，［監視ホスト名< UNIX >］という形式で表示されます。

［OK］ボタンをクリックする。

作成したフォルダに，監視エージェントが追加されたことを確認できます。

メモ

［監視ホスト名< UNIX >］の右側に表示されている数値はデータモデルのバージョンを示します。データモデルについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の「データモデルのバージョン互換」の説明を参照してください。

次の作業

これで，Performance Managementを使った稼働監視システムの構築が完了しました。構築したシステムを利用して運用を開始します。

関連項目

2.　業務システムの監視と問題への対処

3.　業務システムの将来計画

2　業務システムの監視と問題への対処

Performance Managementを使って業務システムを監視します。今起きている問題を把握し，問題の影響度が小さいうちに対処して，障害を防止しましょう。

2.1　使用するPerformance Managementの機能（業務システムの監視と問題への対処）

Performance Managementで，業務システムを監視して問題に対処するためには，アラーム機能およびレポート機能を使用します。Performance Managementでは，監視エージェントが監視対象から収集した稼働情報を利用することで，アラーム機能およびレポート機能を実現します。

2.1.1　Performance Managementでの稼働情報の管理について

Performance Managementでは，監視エージェントが，監視対象の稼働情報をレコードおよびフィールドという単位で収集・管理します。

レコード

目的ごとに分類された監視項目の集まりです。例えば，System Overview(PI)レコードは，CPU使用率や物理メモリー領域の未使用サイズなど，システムの概要を把握するための監視項目の集まりです。監視エージェントは，レコードの単位で稼働情報を収集します。収集できるレコードは，エージェントプログラムによって異なります。

フィールド

レコードに含まれる個々の監視項目です。例えば，System Overview(PI)レコードの場合はCPU %やPage Faults/secなどがフィールドに相当します。

System Overview(PI)というレコードの場合を例に，レコードおよびフィールドの概念を次の図に示します。

各エージェントプログラムが収集できるレコードおよびフィールドについては，エージェントプログラムのマニュアルの「レコード」の説明を参照してください。

2.1.2　アラーム機能とは

アラーム機能とは，設定に従い監視項目（フィールド）の値がしきい値を超えた場合に，ユーザーに通知する機能です。例えば，CPU利用率が80%を超えたら警告するといった設定ができます。しきい値を超えた監視項目は，監視コンソールのアイコンが変化することで示されます。

アラーム機能の仕組み

Performance Managementでは，アラームおよびアラームテーブルという定義情報に基づいて，アラーム機能による監視を実現します。

アラーム

フィールドごとに，監視条件（監視項目の値がどのような条件を満たしたら通知するか）などを定義した情報です。

監視条件は，異常条件と警告条件の2段階で設定できます。例えば，CPU利用率が80%を超えたら警告，90%以上になったら異常とするように設定したい場合は，警告条件に「CPU % > 80」，異常条件に「CPU % >=90」という条件式を定義します。

メモ

アクションという項目を設定しておくことで，Eメールの送信，任意のコマンド実行，JP1イベントの発行，SNMPトラップの送信などの方法で通知されるようにもできます。アクションの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の「アクションを設定する」の説明を参照してください。

アラームテーブル

複数のアラームを1つにまとめた情報です。用途に合わせて複数のアラームをアラームテーブルとしてまとめておきます。

バインド

監視エージェントにアラームテーブルを関連づけることです。バインドすることで，アラームテーブルの定義内容に従って監視が開始されます。

メモ

複数の監視エージェントに同じアラームテーブルをバインドすれば，各監視エージェントを同じ条件で監視できます。

アラーム，アラームテーブル，および監視エージェントの関係を，次の図に示します。

アラームおよびアラームテーブルの定義方法

アラームおよびアラームテーブルは，次の方法で定義できます。

監視テンプレート（必要な項目があらかじめ定義されているアラームテーブル）をそのまま使用する

監視テンプレートをコピーおよび編集して定義する

アラームおよびアラームテーブルを新規作成して定義する

なお，このマニュアルでは，監視テンプレートをそのまま使用する方法について説明しています。そのほかの方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の「アラームの設定・運用の方法と流れ」のトピックを参照してください。

関連項目

2.1.4　監視テンプレートとは

2.1.3　レポート機能とは

レポート機能とは，監視対象から収集した稼働情報（レコードまたはフィールド）を，設定に従いグラフや表でわかりやすく表示する機能です。例えば，あるサーバの1か月間のCPU利用率を折れ線グラフで表示するといった設定ができます。

レポートの種類

レポートには，履歴レポートとリアルタイムレポートの2種類があります。

履歴レポート

監視対象の過去から現在までの情報の推移を示すレポートです。監視対象の傾向を分析したい場合に作成します。

リアルタイムレポート

監視対象の現在の情報を示すレポートです。稼働情報の履歴を取得していない監視項目に関して，一時的に状態を確認したい場合に作成します。一定時間ごとに自動更新して，最新のデータが表示されるように設定できます。

レポート機能の仕組み

レポート機能では，レコードおよびフィールドに格納されている情報を，グラフや表の形式でわかりやすく表示します。1つのレポートには，1つのレコードを定義します。

「System Overview」（履歴レポート）というレポートを例に，レコード，フィールド，およびレポートの関係を，次の図に示します。

レポートの定義方法

レポートは，次の方法で定義できます。

監視テンプレート（必要な項目があらかじめ定義されているレポート）をそのまま使用する

監視テンプレートをコピーおよび編集して定義する

レポートを新規作成して定義する

なお，このマニュアルでは，監視テンプレートをそのまま使用する方法について説明しています。そのほかの方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の「レポート作成の方法と流れ」のトピックを参照してください。

関連項目

2.1.4　監視テンプレートとは

2.1.4　監視テンプレートとは

監視テンプレートとは，よく利用される監視項目や監視条件があらかじめ定義されている，アラームテーブルとレポートです。アラーム機能で使用する監視テンプレートをアラームテンプレート，レポート機能で使用する監視テンプレートをレポートテンプレートといいます。

監視テンプレートには必要な情報が定義されているため，そのまま監視に使用したり，環境に合わせてコピー・編集したりできます。そのため，一から定義する必要がなく，Performance Management の運用開始時の定義に掛かる時間を短縮できます。

2.2　Performance Managementで業務システムを監視して，問題に対処する流れ

Performance Managementでは，アラーム機能，およびレポート機能を使って業務システムの監視を実現します。業務システムの監視には，監視に必要な準備，監視状況の確認と問題の調査，調査結果に基づく対処があります。

Performance Managementで業務システムを監視して問題に対処する流れを次の表に示します。Performance Managementでは，1〜7の作業をサポート範囲としています。

作業の概要

順番

作業

監視に必要な準備

1

使用する監視テンプレートを選択する

2

監視エージェントにアラームテーブルをバインドする

3

正しく監視が開始されているかを確認する

監視状況の確認と問題の調査

4

定期的にシステムの概況を確認する

5

システムの概況で問題があった場合は，監視エージェントのアラーム状態を確認する

6

アラームに関連づけられているレポートを表示して，問題の原因を調査する

7

ドリルダウンレポートを表示して，問題の原因をさらに調査する

調査結果に基づく対処

8

レポートによる調査の結果を基に，問題に対処する

関連項目

2.3.1　使用する監視テンプレートを選択する流れ（業務システムの監視と問題への対処）

2.3.2　監視エージェントにアラームテーブルをバインドする

2.3.3　正しく監視が開始されているかを確認する

2.4.1　システムの概況を確認する

2.4.2　アラームの状態を確認する

2.4.3　アラームに関連づけられているレポートを表示する

2.4.4　ドリルダウンレポートを表示する

2.3　監視に必要な準備

Performance Managementで業務システムを監視するためには，使用する監視テンプレートの選択，および監視エージェントにアラームテーブルをバインドする設定が必要です。

2.3.1　使用する監視テンプレートを選択する流れ（業務システムの監視と問題への対処）

Performance Managementのインストール前に検討した監視項目を基に，監視テンプレートの中から検討結果に合致するものを選択します。監視テンプレートには，アラームテンプレートとレポートテンプレートの2種類があり，それぞれの種類から使用するテンプレートを選択します。

使用する監視テンプレートを選択する流れを次に示します。

順番

作業

1

エージェントプログラムのマニュアルを参照して，アラームテンプレートの一覧から目的の監視項目が含まれているものを選択する。

2

監視コンソールでアラームテンプレートの定義内容（アラームの条件式および関連づけられているレポートテンプレート）を参照して，目的の監視ができるかどうか確認する。

3

監視コンソールでレポートテンプレートの定義内容（各レポートの表示項目）を参照して，目的の監視ができるかどうか確認する。

アラームテンプレートおよびレポートテンプレートの定義内容に問題がなければ，そのテンプレートを使用します。

メモ

定義内容を確認の結果，監視テンプレートで目的の監視ができない場合は，監視テンプレートを編集したり，アラームテーブルやレポートを新規作成したりする必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，「アラームの設定・運用の方法と流れ」の説明と「レポート作成の方法と流れ」の説明を参照してください。

関連項目

付録E.1　関連マニュアル

2.3.1(1)　アラームテンプレートの一覧から，目的の監視項目が含まれているものを選択する

2.3.1(2)　アラームテンプレートの定義内容を確認する

2.3.1(3)　レポートテンプレートの定義内容を確認する

(1)　アラームテンプレートの一覧から，目的の監視項目が含まれているものを選択する

エージェントプログラムのマニュアルを参照して，アラームテンプレートの一覧から目的の監視項目が含まれているものを選択します。Performance Managementのインストール前に検討した監視項目を基に，選択してください。

操作手順

各エージェントプログラムのマニュアルの「アラーム一覧」の説明を参照し，目的の監視項目が含まれているものを探す。

PFM - Agent Option for Platform(Windows用)の場合は，次のようなアラームテンプレートの説明が記載されています。

アラームテンプレート名

アラームテンプレートに含まれているアラーム

監視できる項目

PFM Windows Template Alarms 09.00

Available Memory

物理メモリー領域の未使用サイズ（メガバイト単位）。

CPU Usage

プロセッサの使用率（%）。

Disk Space

使用可能な領域全体に対する論理ディスクの空き領域の割合（%）。

PFM Windows Template Alarms [CPU] 09.00

CPU Usage

プロセッサの使用率（%）。

Processor Queue

プロセッサのキュー内の要求数。

SVR Processor Queue

PFM Windows Template Alarms [MEM] 09.00

Available Memory

物理メモリー領域の未使用サイズ（メガバイト単位）。

Committed Mbytes

仮想メモリー領域の使用量（メガバイト単位）。

Page Faults/sec

ページフォルトが発生した数の割合（秒単位）。

Pages/sec

ページフォルトが発生した時にページングしたページ数の割合（秒単位）。

目的の監視項目がCPU使用率，物理メモリー領域の未使用サイズ，および論理ディスクの空き領域の割合である場合は，「PFM Windows Template Alarms 09.00」というアラームテンプレートに含まれていることを確認できます。

次の作業

アラームテンプレートの定義内容を確認して，アラームの条件式と関連づけられているレポートテンプレートを把握します。

関連項目

各エージェントプログラムのマニュアルの「アラーム一覧」のトピック

付録E.1　関連マニュアル

1.2.1　監視項目を検討する

2.3.1(2)　アラームテンプレートの定義内容を確認する

(2)　アラームテンプレートの定義内容を確認する

監視コンソールでアラームテンプレートの定義内容（アラームの条件式および関連づけられているレポートテンプレート）を参照して，目的の監視ができるかどうかを確認します。

操作手順

メイン画面で［アラーム階層］タブを選択する。

［Template Alarms］フォルダ配下の[図データ]マークをクリックして，アラームテンプレートを展開する。

「PFM Windows Template Alarms 09.00」というアラームテンプレートの場合は，［Template Alarms］−［Windows］フォルダ配下の［PFM Windows Template Alarms 09.00］を展開します。

アラームテンプレートに含まれるアラームが表示されます。

表示されたアラームを選択する。

［プロパティの表示］をクリックする。

プロパティの画面に，アラームの定義内容が表示されます。

［アラーム条件式］に定義されている，アラームの条件式を確認する。

［PFM Windows Template Alarms 09.00］に含まれるアラームの場合は，次の条件式が定義されています。

PFM Windows Template Alarms 09.00に含まれるアラーム

アラームの条件式

Available Memory

レコード：System Overview（PI）

フィールド：Available Mbytes

異常条件：Available Mbytes < 3

警告条件：Available Mbytes < 4

CPU Usage

レコード：System Overview（PI）

フィールド：CPU %

異常条件：CPU % >= 90

警告条件：CPU % > 80

Disk Space

レコード：System Overview（PI）

フィールド：Available Mbytes

異常条件：Available Mbytes < 3

警告条件：Available Mbytes < 4

［アクション］−［表示するレポート］に定義されている，アラームに関連づけられているレポートテンプレートを確認する。

アラーム「Available Memory」の場合は，次のレポートテンプレートが関連づけられています。

Reports/Windows/Operating System/Troubleshooting/Real-Time/System Overview

下線部は，レポートテンプレートが格納されているフォルダを示しています。

次の作業

アラームに関連づけられているレポートテンプレートの定義内容を確認します。

関連項目

1.2.1　監視項目を検討する

2.3.1(3)　レポートテンプレートの定義内容を確認する

(3)　レポートテンプレートの定義内容を確認する

監視コンソールでレポートテンプレートの定義内容（各レポートの表示項目）を参照して，目的の監視ができるかどうか確認します。

操作手順

メイン画面で［レポート階層］タブを選択する。

［System Reports］フォルダ配下のレポートテンプレートを展開する。

「System Overview」というレポートテンプレートを展開する場合は，［System Reports］−［Windows］−［Operating System］−［Troubleshooting］−［Real-Time］配下の［System Overview］を選択します。

［プロパティの表示］をクリックする。

プロパティの画面が表示されて，レポートテンプレートの定義内容を確認できます。

［フィールド］−［選択されたフィールド：］に定義されている，レポートの表示項目（フィールド）を確認する。

「System Overview」レポートの場合は，次の表示項目（フィールド）が定義されています。

CPU %

Available Mbytes

Page Faults/sec

Transition Faults/sec

Bytes Total/sec

Pages/sec

File Data Ops/sec

File Control Ops/sec

ヒント

プロパティの画面の右上にある［説明］をクリックすると，各フィールドの説明を参照できます。

次の作業

監視エージェントにアラームテーブルをバインドします。

関連項目

2.3.2　監視エージェントにアラームテーブルをバインドする

2.3.2　監視エージェントにアラームテーブルをバインドする

各監視エージェントにアラームテーブルをバインドします。バインドすることによって，アラームによる監視が開始されます。監視テンプレートを使用する場合は，各アラームテンプレートがアラームテーブルに相当します。

操作手順

メイン画面で［エージェント階層］タブが選択されていることを確認する。

ほかのタブが選択されている場合は，［エージェント階層］タブを選択してください。

アラームによる監視を開始したい監視エージェントを選択する。

［アラームテーブルのバインド］を選択する。

［アラームテーブルのバインド［アラームテーブル選択］］画面でバインドしたいアラームテーブルを選択する。

「PFM Windows Template Alarms 09.00」というアラームテーブルをバインドする場合は，［Template Alarms］−［Windows］フォルダにある［PFM Windows Template Alarms 09.00］を選択します。

［OK］ボタンをクリックする。

監視エージェントにアラームテーブルがバインドされ，監視が開始されます。

メモ

Performance Managementでは，1つの監視エージェントに対して，複数のアラームテーブルをバインドすることもできます。複数のアラームテーブルをバインドするには，アラームテーブル複数バインド機能を有効にする必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の「アラームテーブルのバインド方式の検討」の説明を参照してください。

次の作業

正しく監視が開始されているかを確認します。

関連項目

2.3.3　正しく監視が開始されているかを確認する

2.3.3　正しく監視が開始されているかを確認する

エージェント階層のメッセージエリアを確認し，正しく監視が開始されているかを確認します。メッセージが表示されている場合は，正しく監視が開始されていないことがあります。この場合，［アラーム反映状況の確認］画面で状況を確認し，対処します。

操作手順

メイン画面で［エージェント階層］タブが選択されていることを確認する。

ほかのタブが選択されている場合は，［エージェント階層］タブを選択してください。

左側のメッセージエリアを確認する。

メッセージエリアに何も表示されていない場合

正しく監視が開始されています。

メッセージエリアにメッセージが表示されている場合

バインドしたアラームテーブルの情報が，監視エージェントに反映されていないおそれがあります。この場合，正しく監視が開始されていないことがあります。

しばらく待ってから［最新情報に更新］をクリックして，それでもメッセージが表示されている場合は，手順3以降を実施してください。

メッセージをクリックして，［アラーム反映状況の確認］画面を表示する。

画面右上の［アラーム反映状況の確認］をクリックすることでも，画面を表示できます。

反映待ちのサービスがある場合は，しばらく待ってから［最新情報に更新］をクリックして，「反映待ちのサービスはありません」が表示されることを確認する。

［反映状況］タブ，［非対応］タブ，および［サービス停止］タブを確認する。

アラーム情報（アラームの定義内容，アラームに関連づいているアクション定義の内容，アラームテーブルのバインド操作などの情報）の反映が完了していないサービスが表示されます。サービスの状況に応じて，次のとおり対処してください。

タブ

状況

説明

対処

反映状況

反映失敗

アラーム情報の反映に失敗，または反映処理がタイムアウトしている。

［すべてに反映］ボタン，または［反映］ボタンをクリックして，アラーム情報を反映し直す。

状態不明

アラーム情報の反映状態が不明である。

非対応

非対応

アラーム情報の反映に失敗，または反映処理がタイムアウトしている。かつ，［反映状況］タブでの反映操作に対応していないバージョンのサービスである。

表示されているメッセージに従って対処する。

サービス停止

停止中

サービスが停止中のため，アラーム情報を反映できない。

表示されているメッセージに従って対処する。ただし，サービスが停止していても問題ない場合は，対処不要。

対処したあとに，［アラーム反映状況の確認］画面を再表示，または［最新情報に更新］をクリックして，最新のアラーム反映状況を確認してください。［アラーム反映状況の確認］画面にサービスが表示されなくなれば，正しく監視が開始されています。

2.4　監視状況の確認と調査

アラーム機能による監視状況を監視コンソールで確認して，「警告」や「異常」などの問題があった場合は調査します。

2.4.1　システムの概況を確認する

［システム稼働状況サマリ監視］画面を表示して，システムの概況を確認します。［システム稼働状況サマリ監視］画面では，サーバの稼働状況，エージェントの稼働状況，エージェントのアラーム監視状況，およびイベントの発行状況がリアルタイムに確認できます。

前提条件

監視エージェントのアラーム監視状況を確認するためには，監視エージェントにアラームテーブルをバインドしておく必要があります。

操作手順

メイン画面で［エージェント階層］タブが選択されていることを確認する。

ほかのタブが選択されている場合は，［エージェント階層］タブを選択してください。

最上位の階層またはフォルダを選択する。

［システム稼働状況サマリ監視］画面が表示されて，選択した階層の配下にある監視エージェントの概況を確認できます。

メモ

［システム稼働状況サマリ監視］画面の［エージェントの稼働状況］は，デフォルトでは表示されません。［エージェントの稼働状況］を表示させるためには，［サービス階層］タブでの設定が必要です。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の「サマリ表示で稼働状況を確認する」の説明を参照してください。

［エージェントのアラーム監視状況］で「警告」や「異常」がないかを確認する。

「警告」や「異常」がある場合は，アラームのしきい値を超えているエージェントがあることを示しています。

次の作業

「警告」や「異常」となっていた監視エージェントの，アラームの状態を確認します。

関連項目

2.3.2　監視エージェントにアラームテーブルをバインドする

2.4.2　アラームの状態を確認する

2.4.2　アラームの状態を確認する

［システム稼働状況サマリ監視］画面でエージェントのアラーム監視状況に「警告」や「異常」があった場合は，監視エージェントのアラームの状態を確認します。

操作手順

メイン画面で［エージェント階層］タブが選択されていることを確認する。

ほかのタブが選択されている場合は，［エージェント階層］タブを選択してください。

アラームの状態が「警告」または「異常」の監視エージェントが含まれているフォルダの[図データ]マークをクリックする。

フォルダが展開されて配下にあるエージェントが表示されます。

「警告」または「異常」の監視エージェントが含まれているかどうかは，フォルダアイコンで確認できます。フォルダアイコンの意味を次に示します。

[図データ]：フォルダ下の監視エージェントがすべて「正常」である

[図データ]：フォルダ下に「警告」の監視エージェントが含まれている

[図データ]：フォルダ下に「異常」の監視エージェントが含まれている

アラームの状態が「警告」または「異常」の監視エージェントを選択する。

［アラームの状態の表示］をクリックする。

監視エージェントにバインドされているアラームテーブルが表示されて，アラームの状態を確認できます。

アラームの状態は，アイコンで示されます。アイコンの意味を次に示します。

[図データ]：アラームの状態が「正常」である

[図データ]：アラームの状態が「警告」である

[図データ]：アラームの状態が「異常」である

次の作業

アラームに関連づけられているレポートを表示して，アラームの状態が「警告」や「異常」となっている原因を調査します。

関連項目

2.4.3　アラームに関連づけられているレポートを表示する

2.4.3　アラームに関連づけられているレポートを表示する

各監視エージェントの［アラームの状態の表示］画面から，そのアラームに関連づけられているレポートを表示できます。アラームの状態が「警告」または「異常」だった場合は，該当するアラームに関連づけられているレポートを表示して，原因の調査に役立てます。

前提条件

表示できるのは，事前にアラームに関連づけられているレポートです。なお，アラームテンプレートの場合は，すでに関連づけが設定されています。

操作手順

対象となる監視エージェントを選択して，［アラームの状態の表示］をクリックする。

監視エージェントにバインドされているアラームテーブルが表示されて，アラームの状態を確認できます。

「警告」または「異常」となっているアラームの左側にあるアイコン（[図データ]）をクリックする。

アラームに関連づけられているレポートが表示されます。

アラーム「Available Mbytes」の場合は，「System Overview」レポートが表示されます。

メモ

アラームの定義内容によって，表示されるレポートの形式は異なります。レポートの表示形式には表，一覧，およびグラフがあります。また，グラフには次の8種類があります。

集合縦棒グラフ

積み上げ縦棒グラフ

集合横棒グラフ

積み上げ横棒グラフ

円グラフ

折れ線グラフ

面グラフ

積み上げ面グラフ

表示されたレポートを分析して，問題の原因を調査する。

レポートの分析例

例えば，「System Overview」レポートから物理メモリーの未使用サイズが減少している原因を調査したい場合，物理メモリーに関係しそうな表示項目を見ていきます。ここでは，「Page Faults/sec」に着目します。この値は，1秒につきページフォルトが発生した数の割合を示します。

次の図では，現在ページフォルトが多い状態であることが読みとれます。このことが，物理メモリー領域が圧迫されていることに関係していると推測できます。

次の作業

問題の原因を特定できなかった場合は，ドリルダウンレポートを表示してさらに調査します。

関連項目

2.4.4　ドリルダウンレポートを表示する

2.4.4　ドリルダウンレポートを表示する

Performance Managementでは，あるレポートに対してほかのレポートを関連づけて，ドリルダウンレポートとして表示できます。ドリルダウンレポートを表示すれば，さらに詳細な情報や関連する情報を確認でき，業務システムに起きている問題の原因を詳しく調査できます。

前提条件

表示できるのは，事前にレポートに関連づけられているドリルダウンレポートです。なお，レポートテンプレートの場合は，すでに関連づけが設定されています。

操作手順

レポートを表示する。

レポートの表示項目（フィールド）の，リンクになっている部分をクリックする。

表示項目（フィールド）に対して関連づけられたドリルダウンレポートが表示されます。

「System Overview」レポートで［Page Faults/sec］をクリックした場合は，「Page Faults - Top 10 Processes」レポートが表示されます。「Page Faults - Top 10 Processes」レポートでは，ページフォルトが発生した頻度が高いプロセスの上位10個が棒グラフで表示されます。

表示されたレポートを分析して，問題を調査する。

レポートの分析例

例えば，「Page Faults - Top 10 Processes」レポートから物理メモリーの未使用サイズが減少している原因を調査したい場合，ここでは，上位を占めているプロセス名に着目します。次の図では，プロセス「abcprocess」のページフォルトの頻度が高いことがわかります。このことから，プロセス「abcprocess」が物理メモリー領域を圧迫している原因であると推定できます。

3　業務システムの将来計画

Performance Managementで作成したレポートを確認して，業務システムの性能を分析します。分析結果を基に，業務システムの将来的な動作を見据えた補強計画を立てましょう。

3.1　使用するPerformance Managementの機能（業務システムの将来計画）

Performance Managementで，業務システムの将来計画を立てるためには，レポート機能を使用します。Performance Managementでは，監視エージェントが監視対象から収集した稼働情報を加工することで，レポートを表示します。

関連項目

2.1.1　Performance Managementでの稼働情報の管理について

2.1.3　レポート機能とは

3.2　レポートを確認して業務システムの将来計画を立てる流れ

Performance Managementでは，業務システムの傾向を読み取るためのレポートを提供することで，サーバやディスクの増設計画など，業務システムの将来計画をサポートします。業務システムの将来計画には，将来計画に必要な準備，現状の確認と将来計画，将来計画に基づく事前の対処があります。

Performance Managementで業務システムの将来を計画する流れを次の表に示します。Performance Managementでは，1〜3の作業をサポート範囲としています。

作業の概要

順番

作業

将来計画に必要な準備

1

使用する監視テンプレートを選択する

現状の確認と将来計画

2

定期的に将来計画のためのレポートを表示して傾向を分析する

3

レポートに表示されている情報を印刷して，分析結果を報告する

将来計画に基づく事前の対処

4

将来に備えて事前に対処する

関連項目

3.3　使用する監視テンプレートを選択する（業務システムの将来計画）

3.4　将来計画のためのレポートを表示する

3.5　レポートを活用した業務システムの傾向の分析について

3.6　監視コンソールでレポートに表示されている情報を印刷する

3.3　使用する監視テンプレートを選択する（業務システムの将来計画）

将来計画に使用できるレポートは，レポート階層の［System Reports］配下にある［Monthly Trend］フォルダに格納されています。Performance Managementのインストール前に検討した監視項目を基に，この中のレポートから目的に合致するものを選択します。

操作手順

メイン画面で［レポート階層］タブを選択する。

［Monthly Trend］フォルダの[図データ]マークをクリックして，フォルダを展開する。

PFM - Agent Option for Platform(Windows用)のレポートテンプレートの場合は，［System Reports］−［Windows］−［Operating System］−［Monthly Trend］フォルダを展開します。

表示されたレポートテンプレートを確認して，目的の監視項目に合致するものを選択する。

目的の監視項目が物理メモリー領域の未使用サイズの場合は，「Memory Available Trend (Multi-Agent)」というレポートテンプレートを選択します。

［プロパティの表示］を選択する。

選択したレポートテンプレートの［プロパティの表示］画面が表示されます。

レポートテンプレートの定義内容を確認する。

［フィールド］−［選択されたフィールド：］を確認して，レポートの表示項目（フィールド）を把握します。

「Memory Available Trend (Multi-Agent)」というレポートテンプレートの場合は，「Available Mbytes」というフィールドが監視項目として定義されていることを確認できます。

ヒント

プロパティの画面の右上にある［説明］をクリックすると，各フィールドの説明を参照できます。

目的の監視項目が複数ある場合は，手順3〜手順5を繰り返す。

メモ

定義内容を確認の結果，監視テンプレートで目的の監視ができない場合は，監視テンプレートを編集したり，アラームテーブルやレポートを新規作成したりする必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，「アラームの設定・運用の方法と流れ」の説明と「レポート作成の方法と流れ」の説明を参照してください。

次の作業

将来計画のためのレポートを表示します。

関連項目

3.4　将来計画のためのレポートを表示する

3.4　将来計画のためのレポートを表示する

レポートテンプレートの［Monthly Trend］フォルダの中には，過去1か月間の稼働情報の集計結果を確認できるレポートが用意されています。これらのレポートを表示して確認することで，業務システムの将来計画に役立てられます。

前提条件

［Monthly Trend］フォルダ内のレポートを表示するための前提条件はありません。これらのレポートで使用するフィールドは，監視エージェントの構築が完了した時点で収集が開始されるため，特別な準備をしなくてもレポートを表示できます。

操作手順

メイン画面で［エージェント階層］タブが選択されていることを確認する。

ほかのタブが選択されている場合は，［エージェント階層］タブを選択してください。

対象となる監視エージェントを選択して，［レポートの表示］画面を表示する。

［Monthly Trend］フォルダを展開する。

PFM - Agent Option for Platform(Windows用)のレポートテンプレートの場合は，［System Reports］−［Windows］−［Operating System］−［Monthly Trend］フォルダを展開します。

目的のレポートテンプレートをクリックする。

レポートの画面が表示されます。

ヒント

レポート画面の［CSV出力］ボタンをクリックすると，レポートに表示されている情報をCSV出力できます。CSV出力することで，Performance Managementにログインできない環境で稼働情報を参照したり，他ツールで稼働情報を分析しやすい形式に加工したりできます。詳細な手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の「WebブラウザでレポートをCSV出力する」の説明を参照してください。

次の作業

レポートを活用して業務システムの傾向を読み取り，将来計画を立てます。

関連項目

3.5　レポートを活用した業務システムの傾向の分析について

3.5　レポートを活用した業務システムの傾向の分析について

Performance Managementで作成したレポートの内容から業務システムの傾向を分析し，業務システムの将来計画に役立てましょう。

ここでは，複数システムの物理メモリーの空き容量を示す「Memory Available Trend (Multi-Agent)」レポートを例に，レポートの内容から業務システムの傾向を読み取る際の観点を紹介します。

長期的に値が徐々に変化していないか

長期的に見てフィールドの値が徐々に増加したり減少したりしていないかという観点で確認します。例えば，次に示す図のように，週単位で見た場合は値が安定していても，月単位で見た場合に値が徐々に減少している場合は，近い将来にメモリーの増設などの対処が必要だとわかります。

値が余裕のある状態で安定していないか

フィールドの値が余裕のある状態で安定していないかという観点で確認します。例えば，次に示す図のように，物理メモリーの空き容量が多い状態が1か月間続いている場合は，該当サーバを削減できないか検討します。

このような観点でレポートを確認することで，ITリソースを最適化するために必要な情報が得られます。Performance Managementのレポートを活用することで，勘に頼らない業務システムの将来計画を実現できます。

3.6　監視コンソールでレポートに表示されている情報を印刷する

Performance Managementで作成されたレポートを，見やすい形で印刷できます。レポートを印刷すれば，Performance Managementにログインできない環境で稼働情報を参照したり，稼働情報の分析結果を報告する資料として使用したりできます。

操作手順

印刷したいレポートを表示する。

リアルタイムレポートの場合，レポート画面の［レポートの表示］タブの［停止］メニューをクリックする。

リアルタイムレポートの自動更新が停止され，［印刷画面］メニューが表示されます。

履歴レポートでは，レポート画面を表示したときから［印刷画面］メニューが表示されているため，この手順は不要です。

レポート画面の［レポートの表示］タブの［印刷画面］メニューを選択する。

レポートの印刷画面が新しいウィンドウで開き，レポートの結果が印刷に適した形式で表示されます。

Webブラウザの機能を利用して，レポートを印刷します。

ヒント

Webブラウザの機能を利用して，レポートの印刷画面をHTMLファイルとして保存することもできます。

また，jpcrptコマンドを自動実行するよう設定しておけば，決められた時刻に定期的にレポートをHTML出力したり，複数のレポートを一度にHTML出力したりできます。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の「コマンドでレポートをCSVまたはHTML出力する」の説明を参照してください。

付録

付録A　ファイアウォールの通過方向

ファイアウォール環境の場合，ポート番号を固定した上でファイアウォールの通過を許可する設定が必要です。このマニュアルで紹介したシステム構成では，監視コンソールと監視コンソールサーバ間，および監視マネージャーと監視エージェント間にファイアウォールがある場合に設定します。

メモ

システム構成が異なる場合は，ほかにも設定が必要です。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「ファイアウォールの通過方向」の説明を参照してください。

次の表に示す方向でポート番号を設定し，ファイアウォールを通過させるようにしてください。

監視コンソールと監視コンソールサーバ間にファイアウォールがある場合

サービス名

監視コンソール

通過方向

監視コンソールサーバ

Web Service

Any

→

httpsd.confファイルで固定したポート番号（デフォルトは「20358」）

監視マネージャーと監視エージェント間にファイアウォールがある場合

監視マネージャーから監視エージェントへの通信では，次の方向で設定してください。

サービス名

監視マネージャー

通過方向

監視エージェント

Action Handler

Any

→

jpcconf port defineコマンドで固定したポート番号

Agent Collector

Agent Store

Status Server

監視エージェントから監視マネージャーへの通信では，次の方向で設定してください。

サービス名

監視マネージャー

通過方向

監視エージェント

Action Handler

jpcconf port defineコマンドで固定したポート番号

←

Any

Agent Collector（ヘルスチェックエージェント）

Agent Store（ヘルスチェックエージェント）

Correlator

Master Manager

Master Store

Name Server

Status Server

Trap Generator

View Server

関連項目

マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」，および各エージェントプログラムのマニュアルの，「ファイアウォールの通過方向」のトピック

付録B　業務システムの監視および将来計画で使用する画面について

Performance Managementを使って業務システムの監視および将来計画を立てる際は，エージェント階層，アラーム階層，およびレポート階層の画面を使用します。

エージェント階層では，監視エージェントの情報の表示など，主にPerformance Managementの運用開始後の操作を実施します。アラーム階層およびレポート階層では，定義情報の管理など，主にPerformance Managementの運用準備に関する操作を実施します。

ここでは，各階層の概要を説明します。各階層の画面でできることを理解して，より便利にPerformance Managementを使いましょう。

付録B.1　エージェント階層でできること

エージェント階層では，Performance Managementが監視エージェントごとに管理している情報を，編集したり表示したりできます。例えば，監視エージェントごとのアラームの状態の確認や，レポートの表示など，Performance Managementでの監視状態の確認にはこの画面を使用します。

また，エージェント階層の左側でルートまたはフォルダを選択した場合は，［システム稼働状況サマリ監視］画面を表示できます。［システム稼働状況サマリ監視］画面では，サーバの稼働状況，エージェントの稼働状況，エージェントのアラーム監視状況，およびイベントの発行状況がリアルタイムに確認できます。

エージェント階層の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「［エージェント階層］画面」の説明を参照してください。

付録B.2　アラーム階層でできること

アラーム階層では，アラームテーブルおよびアラームの定義情報を管理できます。例えば，アラームテーブルの定義内容の表示や，アラームテーブルの作成・コピー・編集など，アラームによる監視の準備にはこの画面を使用します。

なお，アラーム階層の左側には，アラームテーブルおよびアラームがツリー形式で表示されます。次の図に示すような階層になっていて，目的のアラームテーブルまたはアラームを選択できます。［User Alarms］フォルダにはユーザーが定義したアラームテーブルが，［Template Alarms］フォルダにはアラームテンプレートが格納されています。

アラーム階層の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「［アラーム階層］画面」の説明を参照してください。

付録B.3　レポート階層でできること

レポート階層では，レポートの定義情報を管理できます。例えば，レポートの定義内容の表示や，レポートの作成・コピー・編集など，レポートの表示の準備にはこの画面を使用します。

なお，レポート階層の左側には，レポートがツリー形式で表示されます。次の図に示すような階層になっていて，目的のレポートを選択できます。［User Reports］フォルダにはユーザーが定義したレポートが，［System Reports］フォルダにはレポートテンプレートが格納されています。

レポート階層の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の「［レポート階層］画面」の説明を参照してください。

付録C　もっと使いこなすには？

Performance Managementをもっと使いこなすための機能を紹介します。詳細については，Performance Managementのシリーズマニュアルを参照してください。

目的

使用するPerformance Managementの機能

機能の概要

参照先

多様なシステム構成でPerformance Managementを運用する

クラスタ構成での運用

監視マネージャー，監視コンソールサーバ，監視エージェントがクラスタシステムの場合でも，Performance Managementを運用できます。クラスタ構成で運用することで，業務システムの可用性を高められます。

マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の「クラスタシステムの概要」の説明

監視二重化

2台の監視マネージャーで監視し，プライマリーで障害が発生した場合でも，セカンダリーで監視を継続できます。

これによって監視のダウンタイムがなくなり，可用性を高められます。

マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の「監視二重化の概要」の説明

リモート監視

監視対象のサーバとは別のホストからリモートで稼働情報を収集できます。

監視対象のサーバにエージェントをインストールする作業が不要なので，稼働中のシステムを止めることなく稼働監視を始められます。

マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の「目的に応じた監視方式を選択できます」の説明

Performance Managementが正常に動作しているかを確認する

ヘルスチェックおよびステータス管理

ヘルスチェックでは，監視エージェントのサービスが停止していないか，監視エージェントのホストが停止していないかなどを確認できます。

ステータス管理では，Performance Managementのシステム上で動作するサービスの詳細な稼働状態を確認できます。

これらの機能によって，Performance Managementのシステム自体の問題を検知でき，常に安定した稼働監視が実現できます。

マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の「ヘルスチェック機能とステータス管理機能の概要」の説明

オリジナルのアラームとレポートを定義する

アラームテーブルの新規作成

新規にアラームテーブルを定義できます。システム環境に合わせてまったくオリジナルのアラームテーブルを作成できます。

マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の「アラームの設定・運用の方法と流れ」の説明

アラームテーブルのコピーおよび編集

監視テンプレートや作成済みのアラームテーブルをコピーして，監視目的に合わせて編集します。手間を掛けないでオリジナルのアラームテーブルを作成できます。

クイックガイドでのアラームの作成

最小限の操作で簡易的なアラームを作成できます。手間を掛けないでオリジナルのアラームを作成できます。

レポートの新規作成

新規にレポートを定義できます。システム環境に合わせてまったくオリジナルのレポートを作成できます。

マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の「レポート作成の方法と流れ」の説明

レポートのコピーおよび編集

監視テンプレートや作成済みのレポートをコピーして，監視目的に合わせて編集します。手間を掛けないでオリジナルのレポートを作成できます。

クイックガイドでのレポートの作成

最小限の操作で決まった形式の簡易的なレポートを作成できます。手間を掛けないでオリジナルのレポートを作成できます。

付録D　各バージョンの変更内容

各バージョンのマニュアルの変更内容を示します。

付録D.1　12-00の変更内容

次のOSをサポートするOSから削除した。

PFM - ManagerおよびPFM - Web Console

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2

AIX V6.1

AIX V7.1

AIX V7.2

PFM - BaseおよびPFM - Agent for Platform

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2

AIX V6.1

Solaris 10 (SPARC)

インストールに必要なメモリーとディスク容量の説明を変更した。

PFM - Web Consoleで使用するポート番号を変更した。

PFM - Web Consoleの設定ファイルのユーザープロパティファイル（usrconf.properties）の格納先を変更した。また，PFM - Web Consoleの設定ファイルにサーバ管理コマンド用システムプロパティファイル（usrconf.properties）を追加した。

付録D.2　11-10の変更内容

次のOSをサポートした。

AIX V7.2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016

付録D.3　11-01の変更内容

jpchostsファイルの編集後，自ホストの情報を変更していない場合は，Performance Managementのサービスの再起動が不要になった。

付録D.4　11-00の変更内容

次のOSをサポートするOSから削除した。

PFM - ManagerおよびPFM - Web Console

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008（R2以外）

AIX 6 (32bit)

AIX 7 (32bit)

HP-UX 11i V3 (IPF)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (x86)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (x86)

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 (32-bit x86)

Solaris 10

PFM - Base，PFM - Agent for Platform

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008（R2以外）

AIX 6 (32bit)

AIX 7 (32bit)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (x86)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 (32-bit x86)

次のOSをサポートした。

CentOS 6.1 (x64)以降

CentOS 7.1以降

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 7.1以降

Oracle Linux(R) Operating System 6.1 (x64)以降

Oracle Linux(R) Operating System 7.1以降

SUSE Linux(R) Enterprise Server 12

前提となるOS，メモリー，およびディスクの容量を記載した。

前提となるOSの言語設定に，英語および中国語の説明を追加した。

エージェント階層のメッセージエリア，および［アラーム反映状況の確認］画面で，アラーム反映状況を確認する機能を追加した。

ファイアウォールの通過方向についての説明を追加した。

付録E　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録E.1　関連マニュアル

関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

PFM - Manager，PFM - Base，およびPFM - Web Consoleのマニュアル

JP1 Version 12 JP1/Performance Management 設計・構築ガイド（3021-3-D76）

JP1 Version 12 JP1/Performance Management 運用ガイド（3021-3-D77）

JP1 Version 12 JP1/Performance Management リファレンス（3021-3-D78）

エージェントプログラムのマニュアル

JP1 Version 12 JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform（3021-3-D79）

JP1 Version 12 JP1/Performance Management - Remote Monitor for Virtual Machine（3021-3-D80）

JP1 Version 12 JP1/Performance Management - Remote Monitor for Oracle（3021-3-D81）

JP1 Version 12 JP1/Performance Management - Remote Monitor for Microsoft(R) SQL Server（3021-3-D82）

JP1 Version 12 JP1/Performance Management - Agent Option for Platform(Windows(R)用)（3021-3-D83）

JP1 Version 12 JP1/Performance Management - Agent Option for Platform(UNIX(R)用)（3021-3-D84）

JP1 Version 12 JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle（3021-3-D85）※

JP1 Version 12 JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server（3021-3-D86）※

JP1 Version 12 JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB（3021-3-D87）※

JP1 Version 12 JP1/Performance Management - Agent Option for Enterprise Applications（3021-3-D88）

JP1 Version 12 JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Server（3021-3-D89）※

JP1 Version 12 JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Server（3021-3-D90）※

JP1 Version 12 JP1/Performance Management - Agent Option for OpenTP1（3021-3-D91）※

JP1 Version 11 JP1/Performance Management - Agent Option for Service Response（3021-3-A53）

JP1 Version 11 JP1/Performance Management - Agent Option for IBM DB2（3021-3-A56）※

JP1 Version 11 JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Domino（3021-3-A59）※

JP1 Version 11 JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere Application Server（3021-3-A62）※

JP1 Version 11 JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle(R) WebLogic Server（3021-3-A63）※

JP1 Version 11 JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server（3021-3-A64）※

JP1 Version 10 JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS3（3021-3-063）※

JP1 Version 10 JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere MQ（3021-3-071）※

注※　このマニュアルは日本語だけです。

付録E.2　マイクロソフト製品の表記

表記

製品名

Exchange Server

Microsoft(R) Exchange Server

IIS

Microsoft(R) Internet Information Services

Internet Explorer

Windows(R) Internet Explorer(R)

SQL Server

Microsoft(R) SQL Server

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

Windows Server 2016

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard

Windows Server 2012およびWindows Server 2016を総称して，Windowsと表記することがあります。

付録E.3　説明文で使用する書式

書式

説明

文字列

可変の値を示します。

（例）日付はYYYYMMDDの形式で指定します。

［　］

ウィンドウ，ダイアログボックス，タブ，メニュー，ボタンなどの画面上の要素名を示します。

［　］−［　］

メニューを連続して選択することを示します。

（例）　［ファイル］−［新規作成］を選択します。

上記の例では，［ファイル］メニュー内の［新規作成］を選択することを示します。

付録E.4　フォルダおよびディレクトリの表記

このマニュアルでは，Performance Managementのインストール先フォルダおよびインストール先ディレクトリをインストール先フォルダと表記しています。

Windows版Performance Managementのデフォルトのインストール先フォルダは，次のとおりです。

PFM - Web Console以外のPerformance Managementのプログラムのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files (x86)¥Hitachi¥jp1pc

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files (x86)¥Hitachi¥jp1pcWebCon

UNIX版Performance Managementのデフォルトのインストール先ディレクトリは，次のとおりです。

PFM - Web Console以外のPerformance Managementのプログラムのインストール先ディレクトリ

/opt/jp1pc

PFM - Web Consoleのインストール先ディレクトリ

/opt/jp1pcwebcon

付録E.5　製品名の表記

表記

製品名

AIX

AIX V7.1

AIX V7.2

Firefox

Firefox(R)

HP-UX

HP-UX 11i V3 (IPF)

IPF

Itanium(R) Processor Family

JP1/AJS3

JP1/Automatic Job Management System3

JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent

JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager

JP1/Automatic Job Management System 3 - View

Linux

CentOS

CentOS 6 (x64)

CentOS 6.1 (x64)以降

CentOS 7

CentOS 7.1以降

Linux 6 (x64)

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6.1 (64-bit x86_64)以降

Linux 7

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 7.1以降

Oracle Linux

Oracle Linux 6 (x64)

Oracle Linux(R) Operating System 6.1 (x64)以降

Oracle Linux 7

Oracle Linux(R) Operating System 7.1以降

SUSE Linux

SUSE Linux 12

SUSE Linux(R) Enterprise Server 12

Performance Management

JP1/Performance Management

PFM - Agent

PFM - Agent for JP1/AJS※

PFM - Agent for JP1/AJS3

JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS3

PFM - Agent for Cosminexus※

JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server

PFM - Agent for DB2

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM DB2

PFM - Agent for Domino

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Domino

PFM - Agent for Enterprise Applications

JP1/Performance Management - Agent Option for Enterprise Applications

PFM - Agent for Exchange Server※

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Server

PFM - Agent for HiRDB

JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB

PFM - Agent for IBM WebSphereMQ※

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere MQ

PFM - Agent for IIS※

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Server

PFM - Agent for Microsoft SQL Server

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server

PFM - Agent for OpenTP1※

JP1/Performance Management - Agent Option for OpenTP1

PFM - Agent for Oracle

JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle

PFM - Agent for Platform

PFM - Agent for Platform(UNIX)

JP1/Performance Management - Agent Option for Platform(UNIX(R)用)

PFM - Agent for Platform(Windows)

JP1/Performance Management - Agent Option for Platform(Windows(R)用)

PFM - Agent for Service Response

JP1/Performance Management - Agent Option for Service Response

PFM - Agent for WebLogic Server※

JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle(R) WebLogic Server

PFM - Agent for WebSphere Application Server※

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere Application Server

PFM - Base

JP1/Performance Management - Base

PFM - Manager

JP1/Performance Management - Manager

PFM - RM

PFM - RM for Microsoft SQL Server

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Microsoft(R) SQL Server

PFM - RM for Oracle

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Oracle

PFM - RM for Platform

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform

PFM - RM for VM

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Virtual Machine

PFM - Web Console

JP1/Performance Management - Web Console

Solaris

Solaris 11

Solaris 11 (SPARC)

PFM - Manager，PFM - Agent for Platform，PFM - Base，PFM - Web Console，およびPFM - RMを総称して，Performance Managementと表記することがあります。

HP-UX，Solaris，AIXおよびLinuxを総称して，UNIXと表記することがあります。

注※

この製品は日本語環境だけで動作する製品です。

付録E.6　英略語

英略語

英字での表記

AJP

Apache JServ Protocol

CPU

Central Processing Unit

CSV

Comma Separated Values

DNS

Domain Name System

GIF

Graphics Interchange Format

HTML

HyperText Markup Language

OS

Operating System

RMI

Remote Method Invocation

SNMP

Simple Network Management Protocol

UAC

User Account Control

付録E.7　KB（キロバイト）などの単位表記

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

付録F　用語解説

（英字）

Performance Management

JP1/Performance Managementの製品群の総称です。JP1/Performance Managementには，PFM - Manager，PFM - Web Console，PFM - Agent Option for Platform，PFM - Baseなどの製品が含まれます。

PFM - Agent Option for Platform

OSの性能を監視するために，稼働情報を収集および管理するプログラムプロダクトで，エージェントプログラムの一つです。PFM - Agent Option for Platform(Windows用)とPFM - Agent Option for Platform(UNIX用)の2つがあります。

PFM - Base

PFM - Agent Option for PlatformやPFM - Remote Monitor for Platformなどのエージェントプログラムの前提製品です。ただし，エージェントプログラムがPFM - Manager と同一サーバ上にある場合，この製品は不要です。

PFM - Manager

監視エージェントを一元管理するプログラムプロダクトです。PFM - Managerをインストールしたホストは「監視マネージャー」の役割を担います。

PFM - Web Console

監視エージェントが監視対象から収集した稼働情報や，Performance Managementの設定画面をWeb ブラウザで表示するためのプログラムプロダクトです。PFM - Web Consoleをインストールしたホストは「監視コンソールサーバ」の役割を担います。

（ア行）

アラーム

収集した稼働情報がしきい値を超えた場合に，管理者に通知するための条件や方法を設定した情報です。監視する項目ごとに設定します。

アラームテーブル

複数のアラームを1つにまとめた情報です。監視エージェントに対してバインドという操作を実行することで，アラームテーブルの定義内容に従って監視が開始されます。

アラームテンプレート

Performance Managementで用意しているアラーム用のテンプレートです。必要な項目があらかじめ定義されているので，そのままアラームテーブルとして使用できます。監視目的に合わせてカスタマイズして使うこともできます。

エージェントプログラム

OSやアプリケーションなどから，稼働情報を収集および管理するプログラムプロダクトの総称です。エージェントプログラムをインストールしたホストは「監視エージェント」の役割を担います。

（カ行）

稼働監視

業務システム内のOSやアプリケーションなどの状況を監視し，障害の予兆を検出したり，問題の原因分析に必要なデータを表示したりすることです。

稼働情報

監視対象のOSやアプリケーションなどから収集した稼働状況のデータです。

監視エージェント

Performance Managementのシステムの中で，監視対象から稼働情報を収集するサービスの総称です。

監視コンソール

監視エージェントが監視対象から収集した稼働情報や，Performance Managementの設定画面を表示させるコンソール画面です。

監視コンソールサーバ

Performance Managementのシステムの中で，監視エージェントが監視対象から収集した稼働情報や，Performance Managementの設定画面をWebブラウザで表示させるためのサービスの総称です。

監視テンプレート

よく利用される監視項目や監視条件があらかじめ定義されている，アラームテーブルとレポートです。アラーム機能で使用する監視テンプレートをアラームテンプレート，レポート機能で使用する監視テンプレートをレポートテンプレートといいます。

監視マネージャー

Performance Managementのシステムの中で，監視エージェントを一元管理するサービスの総称です。

（タ行）

ドリルダウンレポート

レポートまたはレポートのフィールドに関連づけられたレポートです。あるレポートの詳細情報や関連情報を表示したい場合に使用します。

（ハ行）

バインド

監視エージェントとアラームテーブルを関連づけることです。監視エージェントとアラームテーブルを関連づけると，アラームによる監視を開始します。

フィールド

レコードに含まれる個々の稼働情報です。Performance Managementでの監視項目に該当します。例えば，System Overview(PI)レコードの場合は，CPU %やPage Faults/secなどがフィールドに相当します。

ヘルスチェック

監視エージェントのサービスが停止していないか，監視エージェントのホストが停止していないかなどを確認する機能です。

（ラ行）

リアルタイムレポート

監視対象の現在の情報を示すレポートです。稼働情報の履歴を取得していない監視項目に関して，一時的に状態を確認したい場合に作成します。

リモート監視

監視対象のサーバにエージェントプログラムをインストールしないで，別のホストからリモートで稼働情報を収集する運用形態です。

履歴レポート

監視対象の過去から現在までの情報の推移を示すレポートです。監視対象の傾向を分析したい場合に作成します。

レコード

目的ごとに分類された稼働情報の集まりです。例えば，System Overview(PI)レコードは，CPU使用率や物理メモリー領域の未使用サイズなど，システムの概要を把握するための稼働情報の集まりです。監視エージェントは，レコードの単位で稼働情報を収集します。収集できるレコードは，エージェントプログラムによって異なります。

レポート

監視対象から収集した稼働情報を，グラフや表でわかりやすく表示したものです。リアルタイムレポートと履歴レポートの2種類があります。

レポートテンプレート

Performance Managementで用意しているレポート用のテンプレートです。必要な項目があらかじめ定義されているので，そのままレポートとして使用できます。監視目的に合わせてカスタマイズして使うこともできます。

索引

数字

11-00の変更内容[1]

11-01の変更内容[1]

11-10の変更内容[1]

12-00の変更内容[1]

K

KB（キロバイト）などの単位表記[1]

P

Performance Managementで業務システムを監視して，問題に対処する流れ[1]

Performance Managementでの稼働情報の管理について[1]

PFM - Agent Option for Platformを新規インストールする（Linuxの場合）[1]

PFM - Agent Option for Platformを新規インストールする（Windowsの場合）[1]

PFM - BaseおよびPFM - Agent Option for Platformをセットアップする（Linuxの場合）[1]

PFM - BaseおよびPFM - Agent Option for Platformをセットアップする（Windowsの場合）[1]

PFM - Baseを新規インストールする（Linuxの場合）[1]

PFM - Baseを新規インストールする（Windowsの場合）[1]

PFM - Managerを新規インストールする（Linuxの場合）[1]

PFM - Managerを新規インストールする（Windowsの場合）[1]

PFM - Managerをセットアップする（Linuxの場合）[1]

PFM - Managerをセットアップする（Windowsの場合）[1]

PFM - Web Consoleを新規インストールする（Linuxの場合）[1]

PFM - Web Consoleを新規インストールする（Windowsの場合）[1]

PFM - Web Consoleをセットアップする（Linuxの場合）[1]

PFM - Web Consoleをセットアップする（Windowsの場合）[1]

あ

アラーム[1]

アラーム階層でできること[1]

アラーム機能とは[1]

アラームテーブル[1]

アラームテンプレート[1]

アラームに関連づけられているレポートを表示する[1]

アラームの状態を確認する[1]

い

インストール前の準備[1]

え

英略語[1]

エージェント階層でできること[1]

エージェントプログラム[1]

か

各バージョンの変更内容[1]

稼働監視[1]

稼働監視システムの構築[1]

稼働監視システムの構築の流れ[1]

稼働情報[1]

監視エージェント[1]

監視エージェントでPerformance Managementのサービスを起動する（Linuxの場合）[1]

監視エージェントでPerformance Managementのサービスを起動する（Windowsの場合）[1]

監視エージェントにアラームテーブルをバインドする[1]

監視エージェントの構築（Linuxの場合）[1]

監視エージェントの構築（Windowsの場合）[1]

監視項目を検討する[1]

監視コンソール[1]

監視コンソールサーバ[1]

監視コンソールでレポートに表示されている情報を印刷する[1]

監視コンソールに監視エージェントを表示する（Linuxの場合）[1]

監視コンソールに監視エージェントを表示する（Windowsの場合）[1]

監視コンソールに必要なWebブラウザおよびその設定を確認する[1]

監視状況の確認と調査[1]

監視テンプレート[1]

監視テンプレートとは[1]

監視に必要な準備[1]

監視マネージャー[1]

監視マネージャーでPerformance Managementのサービスを起動する（Linuxの場合）[1]

監視マネージャーでPerformance Managementのサービスを起動する（Windowsの場合）[1]

監視マネージャーと監視エージェントが通信できているかを確認する（Linuxの場合）[1]

監視マネージャーと監視エージェントが通信できているかを確認する（Windowsの場合[1]

監視マネージャーの構築（Linuxの場合）[1]

監視マネージャーの構築（Windowsの場合）[1]

関連マニュアル[1]

き

業務システムの監視および将来計画で使用する画面について[1]

業務システムの監視と問題への対処[1]

業務システムの将来計画[1]

こ

このマニュアルの参考情報[1]

し

システムの概況を確認する[1]

使用するPerformance Managementの機能（業務システムの監視と問題への対処）[1]

使用するPerformance Managementの機能（業務システムの将来計画）[1]

使用する監視テンプレートを選択する（業務システムの将来計画）[1]

使用する監視テンプレートを選択する流れ（業務システムの監視と問題への対処）[1]

将来計画のためのレポートを表示する[1]

せ

製品名の表記[1]

説明文で使用する書式[1]

前提となるOS，メモリー，およびディスクの容量を確認する[1]

前提となるOSの言語設定を確認する[1]

前提となるネットワーク環境を確認する[1]

た

正しく監視が開始されているかを確認する[1]

と

ドリルダウンレポート[1]

ドリルダウンレポートを表示する[1]

は

バインド[1]

ふ

ファイアウォールの通過方向[1]

フィールド[1]

フォルダおよびディレクトリの表記[1]

へ

ヘルスチェック[1]

ま

マイクロソフト製品の表記[1]

も

もっと使いこなすには？[1]

よ

用語解説[1]

り

リアルタイムレポート[1]

リモート監視[1]

履歴レポート[1]

れ

レコード[1]

レポート[1]

レポート階層でできること[1]

レポート機能とは[1]

レポートテンプレート[1]

レポートを確認して業務システムの将来計画を立てる流れ[1]

レポートを活用した業務システムの傾向の分析について[1]