JP1 Version 12　JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ

3021-3-D30-30

前書き

対象製品

適用OSのバージョン，JP1/Automatic Job Management System 3が前提とするサービスパックやパッチなどの詳細については，リリースノートで確認してください。

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager（適用OS：Windows）

P-2A12-3KCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 12-60

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A12-4KCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 12-60（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows Server 2012）

P-CC2912-39CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 12-60（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows Server 2012）

P-CC8212-39CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 12-60（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-CC2A12-3NCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager 12-50（適用OS：Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows Server 2012）

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager（適用OS：HP-UX）

P-1J12-3KCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 12-60

製品構成一覧および内訳形名

P-CC1J12-4KCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 12-60（適用OS：HP-UX（IPF））

P-CC2912-39CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 12-60（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows Server 2012）

P-CC8212-39CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 12-60（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-CC1J12-3NCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager 12-50（適用OS：HP-UX（IPF））

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager（適用OS：Solaris）

P-9D12-3KCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 12-60

製品構成一覧および内訳形名

P-CC9D12-4KCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 12-60（適用OS：Solaris 11（SPARC））

P-CC2912-39CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 12-60（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows Server 2012）

P-CC8212-39CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 12-60（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-CC9D12-3NCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager 12-50（適用OS：Solaris 11（SPARC））

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager（適用OS：AIX）

P-1M12-3KCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 12-60

製品構成一覧および内訳形名

P-CC1M12-4KCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 12-60（適用OS：AIX）

P-CC2912-39CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 12-60（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows Server 2012）

P-CC8212-39CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 12-60（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-CC1M12-3NCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager 12-50（適用OS：AIX）

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager（適用OS：Linux）

P-8112-3KCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 12-60

製品構成一覧および内訳形名

P-CC8112-4KCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 12-60（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-CC2912-39CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 12-60（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows Server 2012）

P-CC8212-39CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 12-60（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-CC8112-3NCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager 12-50（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows Server 2012）

P-2A12-33CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 12-60

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent（適用OS：HP-UX（IPF））

P-1J12-33CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 12-60

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent（適用OS：Solaris 11（SPARC））

P-9D12-33CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 12-60

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent（適用OS：AIX）

P-1M12-33CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 12-60

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-8112-33CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 12-60

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent Minimal Edition（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows Server 2012）

P-2A12-38CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent Minimal Edition 12-60

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent Minimal Edition（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-8112-38CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent Minimal Edition 12-60

●JP1/Automatic Job Management System 3 - View（適用OS：Windows）

P-2A12-34CL JP1/Automatic Job Management System 3 - View 12-50

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A12-44CL JP1/Automatic Job Management System 3 - View 12-50（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows 10，Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7）

P-CC2A12-3MCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option 12-50（適用OS：Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows 10，Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7）

●JP1/Base（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows Server 2012）

P-2A2C-6LCL JP1/Base 12-50

●JP1/Base（適用OS：HP-UX（IPF））

P-1J2C-6LCL JP1/Base 12-50

●JP1/Base（適用OS：Solaris 11（SPARC））

P-9D2C-6LCL JP1/Base 12-50

●JP1/Base（適用OS：AIX）

P-1M2C-6LCL JP1/Base 12-50

●JP1/Base（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-812C-6LCL JP1/Base 12-50

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，Cosminexus，Groupmax，HiRDB，HITSENSER，JP1，OpenTP1，uCosminexusは，株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Active Directoryは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

AIXは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

Excelは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

IBMは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Itaniumは，Intel Corporationまたはその子会社の商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MQSeriesは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

MVSは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

OracleおよびJavaは，オラクルおよびその関連会社の登録商標です。

Outlookは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Pentiumは，Intel Corporationまたはその子会社の商標です。

Red Hat is a registered trademark of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.

SAP，および本文書に記載されたその他のSAP製品，サービス，ならびにそれぞれのロゴは，ドイツおよびその他の国々におけるSAP SEの商標または登録商標です。

SQL Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

UNIXは，The Open Groupの商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

すべてのSPARC商標は，米国SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標がついた製品は，米国Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

This product includes software developed by Ben Laurie for use in the Apache-SSL HTTP server project.

Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).

Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/

This product includes software developed by Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com> for use in the mod_ssl project (http://www.modssl.org/).

1. This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

2．This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

3. This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

4. 本製品にはOpenSSL ToolkitソフトウェアをOpenSSL LicenseおよびOriginal SSLeay Licenseに従い使用しています。OpenSSL LicenseおよびOriginal SSLeay Licenseは以下のとおりです。

LICENSE ISSUES

==============

The OpenSSL toolkit stays under a double license, i.e. both the conditions of

the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.

See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style

Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL

please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

---------------

/* ====================================================================

* Copyright (c) 1998-2018 The OpenSSL Project. All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

*

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in

* the documentation and/or other materials provided with the

* distribution.

*

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this

* software must display the following acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

*

* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to

* endorse or promote products derived from this software without

* prior written permission. For written permission, please contact

* openssl-core@openssl.org.

*

* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"

* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written

* permission of the OpenSSL Project.

*

* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following

* acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY

* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR

* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;

* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,

* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED

* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

* ====================================================================

*

* This product includes cryptographic software written by Eric Young

* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim

* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

*/

Original SSLeay License

-----------------------

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

* All rights reserved.

*

* This package is an SSL implementation written

* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

*

* This library is free for commercial and non-commercial use as long as

* the following conditions are aheared to. The following conditions

* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation

* included with this distribution is covered by the same copyright terms

* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in

* the code are not to be removed.

* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution

* as the author of the parts of the library used.

* This can be in the form of a textual message at program startup or

* in documentation (online or textual) provided with the package.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

* documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software

* must display the following acknowledgement:

* "This product includes cryptographic software written by

* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

* The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library

* being used are not cryptographic related :-).

* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from

* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND

* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

* SUCH DAMAGE.

*

* The licence and distribution terms for any publically available version or

* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be

* copied and put under another distribution licence

* [including the GNU Public Licence.]

*/

This product includes software developed by the Java Apache Project for use in the Apache JServ servlet engine project (http://java.apache.org/).

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

This product includes software developed by Daisuke Okajima and Kohsuke Kawaguchi (http://relaxngcc.sf.net/).

This product includes software developed by Andy Clark.

Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

製品名

Excel

Microsoft(R) Excel

Microsoft(R) Office Excel

Exchange Server

Microsoft(R) Exchange 2000 Enterprise Server

Microsoft(R) Exchange 2000 Server

Microsoft(R) Exchange Server

IE

Internet Explorer

Microsoft(R) Internet Explorer(R)

Windows(R) Internet Explorer(R)

Microsoft SQL Server

Microsoft(R) SQL Server

Microsoft(R) SQL Server Enterprise Edition

MSMQ

Microsoft(R) Message Queue Server

Outlook

Outlook 2010

Microsoft(R) Office Outlook(R) 2010

Outlook 2013

Microsoft(R) Office Outlook(R) 2013

Outlook 2016

Microsoft(R) Office Outlook(R) 2016

Outlook 2019

Microsoft(R) Office Outlook(R) 2019

Outlook Express

Microsoft(R) Outlook(R) Express

Windows 10

Windows(R) 10 Enterprise

Windows(R) 10 Pro

Windows(R) 10 Home

Windows 7

Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise

Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional

Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate

Windows 8

Windows(R) 8 Enterprise

Windows(R) 8 Pro

Windows 8.1

Windows(R) 8.1 Enterprise

Windows(R) 8.1 Pro

Windows Server 2012

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard

Windows Server 2012 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

Windows Server 2016

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard

Windows Server 2019

Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Standard

Windows Server 2022

Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Standard

Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows 10，Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，およびWindows 7を総称してWindowsと表記することがあります。

発行

2022年1月 3021-3-D30-30

著作権

Copyright (C) 2019, 2022, Hitachi, Ltd.

Copyright (C) 2019, 2022, Hitachi Solutions, Ltd.

奥付

マニュアル発行元

株式会社 日立製作所

〒100‒8280　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

変更内容

変更内容については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド」の変更内容を参照してください。

はじめに

このマニュアルは，JP1/Automatic Job Management System 3（以降，JP1/AJS3と省略します）のメッセージの形式，メッセージ（KAJS〜KNAKで始まるメッセージ），対処方法などを説明したものです。

なお，このマニュアルをお読みになる際の前提情報については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド」のはじめにの説明を参照してください。

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章から構成されています。

なお，このマニュアルは各OS（Operating System）に共通のマニュアルです。OSごとに差異がある場合は，本文中でそのつど内容を書き分けています。

第1章 JP1/AJS3のメッセージの概要

JP1/AJS3，JP1/Base，およびJP1/IMが出力するメッセージの記載先について説明しています。また，JP1/AJS3のメッセージの形式，出力先の一覧，およびWindowsイベントログとsyslogの一覧について説明しています。

第2章 KAJSで始まるメッセージ（引き継ぎ情報設定ジョブに関するメッセージ）

JP1/AJS3が出力するKAJSで始まるメッセージ（引き継ぎ情報設定ジョブに関するメッセージ）と対処方法について説明しています。

第3章 KAVSで始まるメッセージ（スケジューラーおよび共通処理に関するメッセージ）

JP1/AJS3が出力するKAVSで始まるメッセージ（スケジューラーおよび共通処理に関するメッセージ）と対処方法について説明しています。

第4章 KAVTで始まるメッセージ（イベント・アクション制御に関するメッセージ）

JP1/AJS3が出力するKAVTで始まるメッセージ（イベント・アクション制御に関するメッセージ）と対処方法について説明しています。

第5章 KAVUで始まるメッセージ（ジョブ実行制御に関するメッセージ）

JP1/AJS3が出力するKAVUで始まるメッセージ（ジョブ実行制御に関するメッセージ）と対処方法について説明しています。

第6章 KAVVで始まるメッセージ（JP1/AJS3 - Viewに関するメッセージ）

JP1/AJS3が出力するKAVVで始まるメッセージ（JP1/AJS3 - Viewに関するメッセージ）と対処方法について説明しています。

第7章 KFPで始まるメッセージ（組み込みDB関連のメッセージ）

JP1/AJS3が出力するKFPで始まるメッセージ（組み込みDB関連のメッセージ）と対処方法について説明しています。

第8章 KNACで始まるメッセージ（通信制御，エージェント管理が出力するメッセージ）

JP1/AJS3が出力するKNACで始まるメッセージ（通信制御，エージェント管理が出力するメッセージ）と対処方法について説明しています。

第9章 KNADで始まるメッセージ（インストーラーおよびシステム管理が出力するメッセージ）

JP1/AJS3が出力するKNADで始まるメッセージ（インストーラーおよびシステム管理が出力するメッセージ）と対処方法について説明しています。

第10章 KNAKで始まるメッセージ（JP1/AJS3 - Web Consoleに関するメッセージ）

JP1/AJS3が出力するKNAKで始まるメッセージ（JP1/AJS3 - Web Consoleに関するメッセージ）と対処方法について説明しています。

1　JP1/AJS3のメッセージの概要

この章では，JP1/AJS3，JP1/Base，およびJP1/AJS3 - Definition Assistantが出力するメッセージの記載先について説明します。また，JP1/AJS3のメッセージの形式，出力先の一覧，およびWindowsイベントログとsyslogの一覧について説明します。

1.1　メッセージの分類

JP1/AJS3，JP1/Base，およびJP1/AJS3 - Definition Assistantが出力するメッセージの記載先について説明します。

JP1/AJS3でシステムを運用した場合，JP1/AJS3のメッセージだけでなく，前提プログラムであるJP1/Baseのメッセージが出力されます。また，JP1/AJS3 - Definition Assistantと連携した場合，JP1/AJS3 - Definition Assistantのメッセージも出力されます。

JP1/AJS3，JP1/Base，およびJP1/AJS3 - Definition Assistantのメッセージが，どのマニュアルに記載されているかを，メッセージIDごとに次の表に示します。

表1‒1　メッセージの記載先

メッセージID

メッセージが記載されているマニュアル

KAJPで始まるメッセージ

マニュアル「JP1/Base メッセージ」

KAJSで始まるメッセージ

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ」

KAVAで始まるメッセージ

マニュアル「JP1/Base メッセージ」

KAVSで始まるメッセージ

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ」

KAVTで始まるメッセージ

KAVUで始まるメッセージ

KAVV001〜KAVV899

KAVV1300〜KAVV9999

KAVZで始まるメッセージ

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 - Definition Assistant」

KFPで始まるメッセージ

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ」

KNAで始まるメッセージ

1.2　メッセージの形式

JP1/AJS3が出力するメッセージの形式と，マニュアルでの記載形式を示します。

JP1/AJS3では，日本語と英語のメッセージをサポートしています。UNIXの場合，どちらの言語で表示するかは，ユーザーごとに環境変数LANGで指定できます。

1.2.1　メッセージの出力形式

(1)　KAJで始まるメッセージ

JP1/AJS3の引き継ぎ情報設定ジョブに関するメッセージの形式を示します。

メッセージはメッセージIDとそれに続くメッセージテキストで構成されます。形式を次に示します。

KAJSnnnn-Z メッセージテキスト

K

システム識別子を示します。

AJS

JP1/AJS3の引き継ぎ情報設定ジョブに関するメッセージであることを示します。

nnnn

メッセージの通し番号を示します。

Z

メッセージの種類を示します。

E：エラー

処理は中断されます。ただし，コマンドで複数の任意名を指定した場合，それぞれの任意名の処理に対して出力されますが，コマンドの処理は続行されます。

W：警告

メッセージ出力後，処理は続けられます。

(2)　KAVで始まるメッセージ

JP1/AJS3が出力するメッセージの形式を示します。メッセージはメッセージIDとそれに続くメッセージテキストで構成されます。形式を次に示します。

KAVSnnnn-Z メッセージテキスト

KAVTnnnn-Z メッセージテキスト

KAVUnnnn-Z メッセージテキスト

KAVVnnn-Z メッセージテキスト

メッセージIDは，次の内容を示しています。

K

システム識別子を示します。

AVS，AVT，AVU，またはAVV

JP1/AJS3のメッセージであることを示します。

nnnn，またはnnn

メッセージの通し番号を示します。

Z

メッセージの種類を示します。

E：エラー

処理は中断されます。ただし，コマンドで複数の任意名を指定した場合，それぞれの任意名の処理に対して出力されますが，コマンドの処理は続行されます。

W：警告

メッセージ出力後，処理は続けられます。

I：通知

ユーザーに情報を知らせます。

Q：応答要求

ユーザーに応答を促します。

K：処理継続

処理を続行します。

メッセージレベルとWindowsイベントログとの対応について次の表に示します。

表1‒2　Windowsイベントログとの対応

メッセージレベル

Windowsイベントログの種類

レベル

意味

-E

エラー

システムエラー，ジョブの異常終了，監視の失敗など。

-W

警告

ジョブの警告終了，設定ファイルの読み込み失敗など。

-I

情報

ジョブの保留通知，ジョブの実行開始，ジョブの正常終了，監視開始通知，デーモンの起動停止通知など。

-Q

該当しない

該当しない。

syslogのpriorityレベルとの対応について，次の表に示します。

表1‒3　syslogのpriorityレベルとの対応

メッセージレベル

syslogのpriorityレベル

レベル

意味

-E

LOG_ERR

システムエラー，ジョブの異常終了，監視の失敗など。

-W

LOG_WARNING

ジョブの警告終了，設定ファイルの読み込み失敗など。

-I

LOG_NOTICE

デーモンの起動停止通知など。

LOG_INFO

ジョブの保留通知，ジョブの実行開始，ジョブの正常終了，監視開始通知など。

-Q

該当しない

該当しない。

(3)　KFPで始まるメッセージ

組み込みDBが出力するメッセージの形式を示します。メッセージはメッセージIDとそれに続くメッセージテキストで構成されます。形式を次に示します。

KFPXnnnn-Z メッセージテキスト

KFPX

組み込みDBのメッセージであることを示します。

X

メッセージの管理元を識別するコードです。

nnnn

メッセージの通し番号を示します。

Z

メッセージの種類を示します。

E：エラー

処理は中断されます。ただし，コマンドで複数の任意名を指定した場合，それぞれの任意名の処理に対して出力されますが，コマンドの処理は続行されます。

W：警告

メッセージ出力後，処理は続けられます。

I：通知

ユーザーに情報を知らせます。

Q：応答要求

ユーザーに応答を促します。

K：処理継続

処理を続行します。

(4)　KNAで始まるメッセージ

JP1/AJS3のシステム管理またはエージェント管理が出力するメッセージ，またはJP1/AJS3 - Web Consoleが出力するメッセージの形式を示します。メッセージはメッセージIDとそれに続くメッセージテキストで構成されます。形式を次に示します。

KNACnnnn-Z メッセージテキスト

KNADnnnn-Z メッセージテキスト

KNAKnnnn-Z メッセージテキスト

K

システム識別子を示します。

NAC

JP1/AJS3の通信制御，エージェント管理が出力するメッセージであることを示します。

NAD

JP1/AJS3のインストーラーおよびシステム管理が出力するメッセージであることを示します。

NAK

JP1/AJS3 - Web Consoleのメッセージであることを示します。

nnnn

メッセージの通し番号を示します。

Z

メッセージの種類を示します。

E：エラー

処理は中断されます。ただし，コマンドで複数の任意名を指定した場合，それぞれの任意名の処理に対して出力されますが，コマンドの処理は続行されます。

W：警告

メッセージ出力後，処理は続けられます。

I：通知

ユーザーに情報を知らせます。

1.2.2　メッセージの記載形式

(1)　KAJで始まるメッセージ

このマニュアルでのメッセージの記載形式を示します。ゴシックで書かれている部分は，メッセージが表示されるたびに表示内容が変わる個所を示しています。また，メッセージをメッセージID順に記載しています。記載形式の例を次に示します。

メッセージID

英語メッセージテキスト

日本語メッセージテキスト

メッセージの説明文

（S）

システムの処置を示します。

（O）

メッセージが出力されたときに，オペレーターのとる処置を示します。

(2)　KAVで始まるメッセージ

このマニュアルでのメッセージの記載形式を示します。ゴシックで書かれている部分は，メッセージが表示されるたびに表示内容が変わる個所を示しています。また，メッセージをメッセージID順に記載しています。記載形式の例を次に示します。

ただし，KAVUで始まるメッセージIDで，「関数名：」が付いているメッセージは，場合によっては「関数名：」が表示されないことがあります。

メッセージID

英語メッセージテキスト

日本語メッセージテキスト

メッセージの説明文

（S）

システムの処置を示します。

（O）

メッセージが出力されたときに，オペレーターのとる処置を示します。

(3)　KFPで始まるメッセージ

このマニュアルでのKFPで始まるメッセージの記載形式を示します。メッセージはメッセージID順に記載しています。記載形式の例を次に示します。

メッセージID

メッセージテキスト　　（Y※）

メッセージの説明文

（S）

システムの処置を示します。

（P）

メッセージが出力されたときに，プログラマーのとる処置を示します。

（O）

メッセージが出力されたときに，オペレーターのとる処置を示します。

［対策］

メッセージを受け取った組み込みDBシステム管理者のとる処置を示します。

注※

メッセージの出力先種別を示します。詳細については，「1.3.6 KFPで始まるメッセージの出力先」を参照してください。

(4)　KNAで始まるメッセージ

このマニュアルでのKNAで始まるメッセージの記載形式を示します。ゴシックで書かれている部分は，メッセージが表示されるたびに表示内容が変わる個所を示しています。また，メッセージをメッセージID順に記載しています。記載形式の例を次に示します。

メッセージID

英語メッセージテキスト

日本語メッセージテキスト

メッセージの説明文

（S）

システムの処置を示します。

（O）

メッセージが出力されたときに，オペレーターのとる処置を示します。

1.2.3　システム管理者の方へ

運用中にトラブルが発生した場合には，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング」を参照してログ情報を採取し，初期調査をしてください。

トラブル要因の初期調査をする場合は，OSのログ情報（Windowsの場合はWindowsイベントログ，UNIXの場合はsyslog）や，JP1/AJS3が出力する各種ログ情報を参照してください。これらのログ情報でトラブル発生時間帯の内容を参照して，トラブルを回避したり，トラブルに対処したりしてください。

また，トラブルが発生するまでの操作方法などを記録してください。同時に，できるだけ再現性の有無を確認するようにしてください。

JP1/AJS3では，JP1/Baseのプロセス管理に関するメッセージも出力されます。JP1/AJS3のトラブルを監視する場合は，JP1/Baseのプロセス管理に関するメッセージもあわせて監視してください。

1.3　メッセージの出力先一覧

ここでは，JP1/AJS3が出力する各メッセージの出力先を一覧で示します。

1.3.1　KAJSで始まるメッセージの出力先

メッセージIDがKAJSで始まるメッセージ（引き継ぎ情報設定ジョブに関するメッセージ）の出力先を次の表に示します。表中では，出力先を凡例のように表記しています。

（凡例）

syslog：syslog

イベントログ：Windowsイベントログ

HNTRLib2：統合トレースログ

stdout：標準出力

stderr：標準エラー出力

実行結果詳細：［実行結果詳細］ダイアログボックス

JP1イベント：JP1イベント

○：出力する

−：出力しない

表1‒4　KAJSで始まるメッセージの出力先一覧

メッセージID

出力先

syslog

イベントログ

HNTRLib2

stdout

stderr

実行結果詳細

JP1イベント

KAJS7620〜

KAJS7626

−

−

−

−

−

○

−

KAJS7628〜

KAJS7632

−

−

−

−

−

○

−

1.3.2　KAVSで始まるメッセージの出力先

メッセージIDがKAVSで始まるメッセージ（スケジューラーおよび共通処理に関するメッセージ）の出力先を次の表に示します。表中では，出力先を凡例のように表記しています。

（凡例）

syslog：syslog

イベントログ：Windowsイベントログ

HNTRLib2：統合トレースログ

stdout：標準出力

stderr：標準エラー出力

実行結果詳細：［実行結果詳細］ダイアログボックス

JP1イベント：JP1イベント

○：出力する

−：出力しない

表1‒5　KAVSで始まるメッセージの出力先一覧

メッセージID

出力先

syslog

イベントログ

HNTRLib2

stdout

stderr

実行結果詳細

JP1イベント

KAVS0100〜

KAVS0107

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0108

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0110〜

KAVS0118

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0119

○

○

○

−

○

−

−

KAVS0120〜

KAVS0124

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0125

○

○

○

−

○

−

−

KAVS0126〜

KAVS0130

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0132〜

KAVS0135

○

○

○

−

−

−

−

KAVS0141〜

KAVS0167

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0168

○

○

○

−

○

−

−

KAVS0169〜

KAVS0175

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0176

○

○

○

−

○

−

−

KAVS0177〜

KAVS0188

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0189

○

○

○

−

○

−

−

KAVS0190〜

KAVS0199

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0200〜

KAVS0201

○※1

○※1

○

−

−

−

○

KAVS0202

○

○

○

−

−

−

○

KAVS0203

○

○

−

−

−

−

○

KAVS0204

○

○

○

−

−

−

○

KAVS0208〜

KAVS0209

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0210

○

○

○

○

−

−

−

KAVS0211

○

○

−

−

○

−

−

KAVS0212〜

KAVS0218

○

○

○

−

−

−

−

KAVS0219

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0220〜

KAVS0221

○※2

○※2

○

−

−

−

−

KAVS0222

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0230〜

KAVS0232

○

○

○

−

−

−

−

KAVS0240〜

KAVS0241

○※3

○※3

○

−

−

−

○

KAVS0242

−

−

−

−

−

−

○

KAVS0243〜

KAVS0244

○※3

○※3

○

−

−

−

○

KAVS0245〜

KAVS0246

○

○

○

−

−

−

−

KAVS0247

−

−

○

−

−

−

−

KAVS0248

○※5

○※5

○

−

−

−

○

KAVS0249

−

−

○※4

−

−

−

−

KAVS0260〜

KAVS0262

○※3

○※3

○

−

−

−

○

KAVS0263〜

KAVS0264

○※5

○※5

○

−

−

−

○

KAVS0265

○※5,※6

○※5

○

−

−

−

○

KAVS0266

○※5

○※5

−

−

−

−

○

KAVS0267

○

○

○

−

−

−

−

KAVS0268

○※3

○※3

○

−

−

−

○

KAVS0269

○※5

○※5

○

−

−

−

○

KAVS0270

○※3

○※3

○

−

−

−

○

KAVS0271

○※5

○※5

○

−

−

−

○

KAVS0272〜

KAVS0273

○

○

○

−

−

−

○

KAVS0274

○

○

○

−

−

−

−

KAVS0275〜

KAVS0276

○※3

○※3

○

−

−

−

○

KAVS0277

○

○

○

−

−

−

○

KAVS0278

−

−

−

−

−

−

○

KAVS0279

○※3

○※3

○

−

−

−

○

KAVS0289〜

KAVS0291

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0297

○※15

○※15

○

−

−

−

−

KAVS0300

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0301

○

○

○

−

○

−

−

KAVS0304〜

KAVS0311

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0314〜

KAVS0319

○

○

○

−

○

−

−

KAVS0322〜

KAVS0470

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0475

−

−

−

○

−

−

−

KAVS0476〜

KAVS0478

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0500

○

○

○

−

−

−

−

KAVS0530〜

KAVS0535

○※7

○※7

○

−

−

−

−

KAVS0536〜

KAVS0537

○

○

○

−

−

−

−

KAVS0538〜

KAVS0539※17

−

−

−

−

−

−

−

KAVS0540〜

KAVS0544

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0545〜

KAVS0546

−

−

−

○

−

−

−

KAVS0547

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0548

−

−

−

○

−

−

−

KAVS0549〜

KAVS0550

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0560〜

KAVS0561

○※7

○※7

○

−

−

−

−

KAVS0566〜

KAVS0569※14

−

−

−

−

−

−

−

KAVS0582〜

KAVS0669

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0670

○

○

○

−

−

−

−

KAVS0671〜

KAVS0712

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0715〜

KAVS0716

−

−

−

−

−

−

○

KAVS0720〜

KAVS0800

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0829〜

KAVS0832

−

−

−

○

−

−

−

KAVS0849〜

KAVS0858

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0863〜

KAVS0866

○

○

○

−

○

−

−

KAVS0867

○

○

○

−

○

−

−

KAVS0868

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0869

○

○

○

−

○

−

−

KAVS0870

−

−

−

○

−

−

−

KAVS0872〜

KAVS0877

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0880

−

−

−

○

−

−

−

KAVS0885〜

KAVS0888

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0889〜

KAVS0893

−

−

○

−

−

−

−

KAVS0894〜

KAVS0898

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0900

○

○

○

−

−

−

−

KAVS0901

○

○

○

−

○

−

−

KAVS0902

○

○

○

−

○

○

−

KAVS0903〜

KAVS0904

○

○

○

−

○

−

−

KAVS0905

○

○

○

−

−

−

−

KAVS0907

○

○

○

−

○

−

−

KAVS0909

○

○

○

−

○

−

−

KAVS0915

○

○

○

−

○

−

−

KAVS0916

○

−

−

−

−

−

−

KAVS0917

○

○

○

−

−

−

−

KAVS0920

○

○

−

−

−

−

−

KAVS0921

○

○

○

−

−

−

−

KAVS0930

○

○

○

−

○

−

−

KAVS0931

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0932

○

○

○

−

○

−

−

KAVS0933

○

○

○

−

−

−

−

KAVS0934〜

KAVS0935

○

○

○

−

○

−

−

KAVS0936

○

○

○

−

○

−

−

KAVS0937

○

○

−

−

○

−

−

KAVS0940〜

KAVS0950

○

○

○

−

−

−

−

KAVS0960〜

KAVS0964

○

○

○

−

○

−

−

KAVS0965〜

KAVS0971

○

○

○

−

−

−

−

KAVS0980〜

KAVS0990

○

○

○

−

○

−

−

KAVS0991

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0992

○

○

○

−

○

−

−

KAVS0993〜

KAVS0994

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0996

−

−

−

−

○

−

−

KAVS0997

○

○

−

−

○

−

−

KAVS0998〜

KAVS0999

○

○

○

−

−

−

○

KAVS1002〜

KAVS1008

○

○

○

−

○

−

−

KAVS1009

○※8

○※8

○※8

−

−

−

−

KAVS1010〜

KAVS1015

−

−

○

−

−

−

−

KAVS1100

−

−

−

○

−

−

−

KAVS1101〜

KAVS1118

−

−

−

−

○

−

−

KAVS1119〜

KAVS1120

−

−

−

○

−

−

−

KAVS1121〜

KAVS1131

−

−

−

−

○

−

−

KAVS1132

−

−

−

○

−

−

−

KAVS1133〜

KAVS1139

−

−

−

−

○

−

−

KAVS1140〜

KAVS1150

−

−

−

−

○

−

−

KAVS1152

−

−

−

−

○

−

−

KAVS1153

○

○

○

−

−

−

−

KAVS1154〜

KAVS1155

−

−

○

−

−

−

−

KAVS1156

○

○

○

−

−

−

−

KAVS1157

○

○

○

−

−

−

○

KAVS1158

−

−

−

−

○

−

−

KAVS1200

−

−

−

−

○

−

−

KAVS1300〜

KAVS1302

○

○

○

−

○

−

−

KAVS1400〜

KAVS1401

○

○

○

−

−

−

−

KAVS1420

○

○

○

−

−

−

○

KAVS1500〜

KAVS1504

○

○

○

−

○

−

○

KAVS1510

−

−

○※9

−

−

−

−

KAVS1512

○

○

−

−

−

−

−

KAVS1513

−

−

−

−

○

−

−

KAVS1514〜

KAVS1515

○

○

○

−

−

−

−

KAVS1516

○

○

○

−

○

−

−

KAVS1517〜

KAVS1518

○

○

○

−

−

−

−

KAVS1570〜

KAVS1572

−

−

○

−

−

−

−

KAVS1600〜

KAVS1602

−

−

−

−

−

−

−

KAVS1703〜

KAVS1707

−

−

−

−

○

−

−

KAVS1709

○

○

−

−

○

−

−

KAVS1713

○

○

−

−

○

−

−

KAVS1714〜

KAVS1718

−

−

−

−

○

−

−

KAVS1719

−

−

○

○

−

−

−

KAVS1720

−

−

○

−

○

−

−

KAVS1721〜

KAVS1723

−

−

○

−

−

−

−

KAVS1724

−

−

−

−

○

−

−

KAVS1725

○

○

−

−

○

−

−

KAVS1726

−

−

○

−

−

−

−

KAVS1727

−

−

○

−

−

−

−

KAVS1728

−

−

○

−

−

−

−

KAVS1729

−

−

○

−

−

−

−

KAVS1730

−

−

○

−

−

−

−

KAVS1731〜

KAVS1742

−

−

−

○

−

−

−

KAVS1751〜

KAVS1759

−

−

−

○

−

−

−

KAVS1770〜

KAVS1773

−

−

−

○

−

−

−

KAVS1774〜

KAVS1784

−

−

−

−

○

−

−

KAVS1785

−

−

−

○

−

−

−

KAVS1786

−

−

−

−

○

−

−

KAVS1790

○

○

−

−

○

−

−

KAVS1791

○

○

−

−

○

−

−

KAVS1801〜

KAVS1806

○

○

○

−

−

−

−

KAVS1807〜

KAVS1811

○

○

○

−

−

○

−

KAVS1812

○

○

○

−

○

−

−

KAVS1813〜

KAVS1816

○

○

○

−

−

−

−

KAVS1817〜

KAVS1828

○

○

○

−

−

○

−

KAVS1829

○

○

○

−

○

○

−

KAVS1830

○

○

○

−

○

○

−

KAVS1831

○※10

○※10

○※10

−

○

−

−

KAVS1832〜

KAVS1836

○

○

○

−

−

○

−

KAVS1837〜

KAVS1838

○

○

○

−

−

−

−

KAVS1839〜

KAVS1841

○

○

○

−

−

○

−

KAVS1842〜

KAVS1845

○

○

○

−

−

−

−

KAVS1846

○

○

○

−

−

○

−

KAVS1847

−

−

○

−

○

○

−

KAVS1848〜

KAVS1854

○

○

○

−

−

−

−

KAVS1855

○

○

○

−

○

−

−

KAVS1859

○

○

○

−

−

−

−

KAVS1860

−

○

○

−

−

−

−

KAVS1861

○

○

○

−

−

−

−

KAVS1862〜

KAVS1863

−

○

○

−

−

−

−

KAVS1864

−

○

○

−

○

−

−

KAVS1865〜

KAVS1872

○

○

○

−

−

−

−

KAVS1873〜

KAVS1874

○

○

○

−

−

○

−

KAVS1875〜

KAVS1878

○

○

○

−

−

−

−

KAVS1879

○

○

○

−

−

○

−

KAVS1880

−

○

○

−

○

○

−

KAVS1881〜

KAVS1886

○

○

○

−

−

○

−

KAVS1887

○

○

○

−

−

−

−

KAVS1888〜

KAVS1890

○

○

○

−

−

○

−

KAVS1891〜

KAVS1898

○

○

○

−

−

−

−

KAVS1900〜

KAVS1908

○

○

○

−

−

−

−

KAVS1909

○

○

○

−

−

○

−

KAVS1920

○

○

○

−

−

−

−

KAVS1921

○

○

○

−

−

○

−

KAVS1922

○

○

○

−

−

−

−

KAVS1923

○

○

○

−

−

○

−

KAVS1924

○

○

○

−

−

−

−

KAVS1925

○

○

○

−

○

○

−

KAVS1926

−

−

○

−

○

○

−

KAVS1927

○

○

○

−

○

○

−

KAVS1928

−

−

−

−

−

○

−

KAVS1929

○

○

○

−

−

−

−

KAVS1930

○

○

○

−

−

−

−

KAVS1931

−

−

−

−

−

○

−

KAVS1932

○

○

○

−

−

−

−

KAVS1933

−

−

−

−

−

○

−

KAVS1939

−

−

○

−

−

○

−

KAVS1940〜

KAVS1943

○

○

○

−

−

−

−

KAVS1952

−

−

−

−

○

−

−

KAVS1953

○

○

○

−

○

−

−

KAVS1954

−

○※10

○※10

−

○

−

−

KAVS1955

−

−

−

−

○

−

−

KAVS1956

○

○

○

−

○

−

−

KAVS1957〜

KAVS1960

−

−

−

−

○

−

−

KAVS1961

−

○※10

○※10

−

○

−

−

KAVS1962

−

○※10

○※10

−

○

−

−

KAVS1963

○

○

○

−

○

○

−

KAVS1964

○

○

○

−

○

○

−

KAVS1965

○

○

○

−

−

−

−

KAVS1966〜

KAVS1970

−

○

○

−

−

−

−

KAVS1971〜

KAVS1977

○

○

○

−

−

○

−

KAVS1978

○

○

○

−

−

−

−

KAVS1979

○

○

○

−

−

○

−

KAVS1980〜

KAVS1983

○

○

○

−

○

−

−

KAVS1985〜

KAVS1988

−

−

−

−

○

−

−

KAVS1989〜

KAVS1993

○

○

○

−

○

−

−

KAVS1994

−

−

−

−

○

−

−

KAVS1995

○

○

○

−

○

−

−

KAVS1996

−

−

−

○

−

−

−

KAVS1997

−

−

−

−

○

−

−

KAVS1998

−

○※10

○※10

−

○

−

−

KAVS1999

−

−

○

−

−

○

−

KAVS2030〜

KAVS2046

−

−

−

−

○

−

−

KAVS2060

○

○

○

−

−

−

−

KAVS2101〜

KAVS2110

−

−

−

−

○

−

−

KAVS2113〜

KAVS2126

−

−

−

−

○

−

−

KAVS2127〜

KAVS2128

○

○

−

−

−

−

−

KAVS2129〜

KAVS2130

−

−

−

○

−

−

−

KAVS3400〜

KAVS3401

−

−

○

○

−

−

−

KAVS3402〜

KAVS3403

−

−

○

−

−

−

−

KAVS3404〜

KAVS3405

−

−

○

○

−

−

−

KAVS3406〜

KAVS3407

−

−

○

−

−

−

−

KAVS3408

−

−

−

○

−

−

−

KAVS3409〜

KAVS3410

−

−

○

−

−

−

−

KAVS3411〜

KAVS3413

−

−

−

○

−

−

−

KAVS3414〜

KAVS3423

−

−

○

−

−

−

−

KAVS3424

−

−

○

○

−

−

−

KAVS3425〜

KAVS3430

−

−

○

−

−

−

−

KAVS3431

−

−

○

○

−

−

−

KAVS3432〜

KAVS3437

−

−

○

−

−

−

−

KAVS3600〜

KAVS3601

−

−

−

−

○

−

−

KAVS3701〜

KAVS3702

−

−

−

−

○

−

−

KAVS3704

−

−

−

−

○

−

−

KAVS3706

−

−

−

−

○

−

−

KAVS3707〜

KAVS3710

○

○

○

○

−

−

−

KAVS3711

−

−

−

−

○

−

−

KAVS3750〜

KAVS3751

−

−

−

−

○

−

−

KAVS3752

−

−

−

○

−

−

−

KAVS3753〜

KAVS3757

−

−

−

−

○

−

−

KAVS3780〜

KAVS3784

−

−

−

○

−

−

−

KAVS3800〜

KAVS3805

−

−

−

−

○

−

−

KAVS3850〜

KAVS3853

−

−

−

○

−

−

−

KAVS3910

○

○

○

−

○

−

−

KAVS4091〜

KAVS4092

○

○

○

−

−

−

−

KAVS4200〜

KAVS4204

○

○

○

−

−

−

−

KAVS4209

○

○

○

−

−

−

−

KAVS4210〜

KAVS4212

−

−

−

−

○

−

−

KAVS4540

−

−

−

−

○

−

−

KAVS4601〜

KAVS4621

−

−

−

−

○

−

−

KAVS4624〜

KAVS4630

−

−

−

−

○

−

−

KAVS4631

○

○

○

−

○

−

−

KAVS4632〜

KAVS4646

−

−

−

−

○

−

−

KAVS4647〜

KAVS4656

−

−

○

−

−

−

−

KAVS4657〜

KAVS4658

−

−

−

−

○

−

−

KAVS4660〜

KAVS4662

−

−

−

−

○

−

−

KAVS4670

−

−

−

−

○

−

−

KAVS4671

○

○

○

−

○

−

−

KAVS4672〜

KAVS4673

○

○

○

−

−

−

−

KAVS4674

−

−

−

−

○

−

−

KAVS4675〜

KAVS4676

○※5

○※5

○

−

−

−

○

KAVS4677

○※5

○※5

○

−

−

−

○

KAVS4678

−

−

−

−

−

−

○

KAVS4699

−

−

○

○

−

−

−

KAVS4700〜

KAVS4707

○※3

○※3

○

−

−

○

−

KAVS4708

○

○

○

−

−

−

−

KAVS4710

−

−

−

−

−

○

−

KAVS4711〜

KAVS4716

○※3

○※3

○

−

−

○

−

KAVS4720〜

KAVS4725

○

○

○

−

−

−

−

KAVS4730〜

KAVS4733

○※3

○※3

○

−

−

○

−

KAVS4750〜

KAVS4752

○

○

○

−

−

−

−

KAVS4822〜

KAVS4824

−

−

−

−

○

−

−

KAVS4826〜

KAVS4830

−

−

−

−

○

−

−

KAVS4832〜

KAVS4839

−

−

−

−

○

−

−

KAVS4900〜

KAVS4918

○

○

○

−

−

−

−

KAVS4931

−

−

−

−

○

−

−

KAVS4933

−

−

−

○

−

−

−

KAVS4934〜

KAVS4938

−

−

○

−

○

−

−

KAVS4939

○

−

○

○

−

−

−

KAVS4941

−

−

−

−

○

−

−

KAVS4943

○

○

○

−

○

−

−

KAVS4944

−

−

○

−

○

−

−

KAVS4950

○※3

○※3

−

−

−

−

○

KAVS4951

○※5

○※5

−

−

−

−

○

KAVS4952

−

−

○

−

−

○

−

KAVS4954

−

−

○

−

−

○

−

KAVS4955

○※3

○※3

−

−

−

−

○

KAVS4956

○※5

○※5

−

−

−

−

○

KAVS4957

○※3

○※3

○

−

−

−

○

KAVS4958

−

−

○

−

−

−

○

KAVS4962

−

−

○

−

−

−

○

KAVS4971

○※5

○※5

○

−

−

−

○

KAVS4973

−

−

○

−

−

−

○

KAVS4975

−

−

−

−

−

○

−

KAVS4976〜

KAVS4977

−

−

○

−

−

○

−

KAVS4981〜

KAVS4982

−

−

−

○

−

−

−

KAVS4991〜

KAVS4995※11

−

−

−

−

−

−

−

KAVS5000

−

−

−

−

○

−

−

KAVS8001

−

−

○

−

○

−

−

KAVS8002

−

−

○

−

−

−

−

KAVS8003〜

KAVS8005

−

−

○

−

○

−

−

KAVS8006

−

−

○※12

−

○

−

−

KAVS8007

−

−

−

−

○

−

−

KAVS8008〜

KAVS8011

−

−

○

−

○

−

−

KAVS8012

−

−

○※12

−

○

−

−

KAVS8013〜

KAVS8014

−

−

○

−

−

−

−

KAVS8015〜

KAVS8023

−

−

○※13

−

○※13

−

−

KAVS8028

−

−

○

−

○

−

−

KAVS8029

−

−

○

−

−

○

−

KAVS8030

−

−

−

○

−

−

−

KAVS8032

−

−

−

○

−

−

−

KAVS8033

○

○

○

−

○

−

−

KAVS8034

−

−

−

−

○

−

−

KAVS8036〜

KAVS8037

−

−

○

−

○

−

−

KAVS8038

−

−

−

−

○

−

−

KAVS8039

−

−

○

−

−

−

−

KAVS8040

○※16

○※16

○

−

−

−

−

KAVS8050〜

KAVS8052

−

−

−

−

○

○

−

KAVS8053〜

KAVS8054

−

−

○

−

○

○

−

KAVS8056〜

KAVS8059

−

−

○

−

○

○

−

KAVS8060

−

−

−

−

○

○

−

KAVS8061〜

KAVS8064

−

−

○

−

○

○

−

KAVS8100

−

−

○

−

○

○

○

KAVS8101

−

−

○

−

○

○

○

KAVS8102

−

−

○

−

○

○

−

KAVS8106

−

−

○

−

○

○

−

KAVS8107

○

−

○※18

−

○※18

−

−

KAVS8108

−

−

○

−

○

○

−

KAVS8109

−

−

○

−

○

○

−

KAVS8110

−

−

−

−

−

−

−

KAVS8111

○

−

○※18

−

○※18

−

−

KAVS8112

−

−

−

−

○

−

−

KAVS8113

○

−

○※18

−

○※18

−

−

KAVS8114

○

○

○

−

○

−

−

KAVS8115

−

−

−

−

−

−

−

KAVS8116

−

−

○

−

○

○

○

KAVS8120〜

KAVS8123

○

−

○※18

○※18

−

−

−

KAVS8124

−

−

−

○

−

−

−

KAVS8130

−

−

○

−

○

○

−

KAVS8133〜

KAVS8136

−

−

○

−

○

○

−

KAVS8137

−

−

−

−

−

−

−

KAVS8138

−

−

−

−

−

−

○

KAVS8139〜

KAVS8140

−

−

−

−

−

−

−

KAVS8141〜

KAVS8142

−

−

○

−

○

○

−

KAVS8143

−

−

○

−

−

−

−

KAVS8144〜

KAVS8147

−

−

○

−

−

−

−

KAVS8148

−

−

−

−

−

−

−

KAVS8149

−

−

−

−

−

−

○

KAVS8158

−

−

−

−

−

−

−

KAVS8159

−

−

○

−

−

−

○

KAVS8160

−

−

○

−

−

−

−

KAVS8161

−

−

−

−

○

−

−

KAVS8162〜

KAVS8163

−

−

○

−

−

−

−

KAVS8164〜

KAVS8165

−

−

−

−

○

−

−

KAVS8180

○

−

○

−

−

−

−

KAVS8201〜

KAVS8202

○

○

○

−

○

−

−

KAVS8203〜

KAVS8204

○

○

○

−

○

○

−

KAVS8205〜

KAVS8206

○

○

○

○

○

○

−

KAVS8208

○

○

○

−

○

○

−

KAVS8231〜

KAVS8232

−

−

−

−

○

−

−

KAVS8233

−

−

−

○

−

−

−

KAVS8234

−

−

−

−

○

−

−

KAVS8300

−

−

−

−

○

−

−

KAVS8301〜

KAVS8304

○

○

○

−

−

−

−

KAVS8306

○

○

○

−

−

−

−

KAVS8400

−

−

−

○

−

−

−

KAVS8401

−

−

−

−

○

−

−

KAVS8402

−

−

−

○

−

−

−

KAVS8403〜

KAVS8411

−

−

−

−

○

−

−

KAVS8412〜

KAVS8413

−

−

−

○

−

−

−

KAVS8414〜

KAVS8419

−

−

−

−

○

−

−

KAVS8420〜

KAVS8425

−

−

○

−

−

−

−

注

syslogまたはイベントログに出力するメッセージであっても，コマンド実行時に出力された場合，標準出力または標準エラー出力だけにメッセージを出力し，syslogまたはイベントログにメッセージが出力されないことがあります。

注※1

環境設定パラメーターAJSSYSLOGの設定によって出力されます。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

注※2

環境設定パラメーターLOGDSYSLOGおよびHLOGDSYSLOGの設定によって出力されます。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

注※3

環境設定パラメーターNETSYSLOGの設定によって出力されます。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

注※4

環境設定パラメーターJOBDELAYWARNMSGおよびHNTRLOGLEVELの設定によって出力されます。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

注※5

環境設定パラメーターJOBSYSLOGの設定によって出力されます。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

注※6

環境設定パラメーターSYSLOGJOBMSGの設定によって出力されます。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.11 JP1/AJS3共通情報の環境設定」を参照してください。

注※7

環境設定パラメーターMONSYSLOGの設定によって出力されます。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

注※8

環境設定パラメーターAUTHSYSLOGの設定によって出力されます。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

注※9

再編成ログに出力されます。

注※10

ajsqlattachコマンドおよびajsqldetachコマンド実行時は出力されません。

注※11

ajsmonsvr内部ログにだけ出力されます。

注※12

ajsprofstatusコマンド実行時は出力されません。

注※13

メッセージKAVS8004-Eの埋め込み情報として出力されます。

注※14

ajscdinetd内部ログにだけ出力されます。

注※15

スケジュール制御プロセスでエラーが発生した場合にだけ出力されます。

注※16

環境設定パラメーターCONRESTRICTSYSLOGの設定によって出力されます。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

注※17

ajsinetd内部ログにだけ出力されます。

注※18

Windowsでは出力されません。

1.3.3　KAVTで始まるメッセージの出力先

メッセージIDがKAVTで始まるメッセージ（イベント・アクション制御に関するメッセージ）の出力先を次の表に示します。表中では，出力先を凡例のように表記しています。

（凡例）

syslog：syslog

イベントログ：Windowsイベントログ

HNTRLib2：統合トレースログ

stdout：標準出力

stderr：標準エラー出力

実行結果詳細：［実行結果詳細］ダイアログボックス

JP1イベント：JP1イベント

イベントジョブ実行結果ログファイル：イベントジョブ実行結果ログファイル

○：出力する

−：出力しない

表1‒6　KAVTで始まるメッセージの出力先一覧

メッセージID

出力先

syslog

イベントログ

HNTRLib2

stdout

stderr

実行結果詳細

JP1イベント

イベントジョブ実行結果ログファイル

KAVT0001

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0002〜

KAVT0008

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVT0009

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0020〜

KAVT0023

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0025〜

KAVT0027

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0034〜

KAVT0036

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0039

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVT0042

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0043〜

KAVT0045

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVT0058〜

KAVT0094

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0098〜

KAVT0099

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0101〜

KAVT0106

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0108

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0110

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0116

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0118

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0145〜

KAVT0147

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0157

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0171

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0178〜

KAVT0187

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0193〜

KAVT0194

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0198〜

KAVT0199

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0247〜

KAVT0250

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0261

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0268

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0271〜

KAVT0273

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0280

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0281〜

KAVT0285

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0287

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0288〜

KAVT0289

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVT0293〜

KAVT0297

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0301〜

KAVT0303

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0325〜

KAVT0333

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0340〜

KAVT0347

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVT0351

○※5

○※5

○

−

−

−

−

−

KAVT0352

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0353〜

KAVT0357

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVT0361〜

KAVT0364

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVT0365

−

−

○

−

−

−

○※6

−

KAVT0401

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVT0402〜

KAVT0403

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT0404〜

KAVT0406

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVT0408

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT0409〜

KAVT0411

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVT0412

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0413

−

−

○

−

−

○

−

−

KAVT0414

−

−

○

−

○※3

○※4

−

−

KAVT0415〜

KAVT0416

−

−

○

−

○

−

−

−

KAVT0417

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVT0498〜

KAVT0499

−

−

−

−

−

−

○

−

KAVT0502

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0508

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0511〜

KAVT0513

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0515

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0520〜

KAVT0524

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0526〜

KAVT0530

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0539〜

KAVT0542

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT0544

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0559

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0562〜

KAVT0563

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVT0566

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0567

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT0570

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVT0572

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVT0582

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0588〜

KAVT0590

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0591

−

−

○

−

−

○

−

−

KAVT0593

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0600

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0603

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVT0606〜

KAVT0618

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0620

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT0621

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0625

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0628〜

KAVT0629

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0632〜

KAVT0633

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0635

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0637

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0641〜

KAVT0643

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0649〜

KAVT0651

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0654

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0656〜

KAVT0662

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVT0663

−

−

○

○

−

−

−

−

KAVT0664〜

KAVT0667

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVT0900〜

KAVT0901

−

−

−

−

−

−

○

−

KAVT0910〜

KAVT0911

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0912

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVT0950〜

KAVT0963

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVT0964〜

KAVT0965

−

−

〇

−

−

−

−

−

KAVT0966〜

KAVT0968

−

−

−

−

−

−

−

〇

KAVT0980〜

KAVT0981

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT0992〜

KAVT0995

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVT1001〜

KAVT1002

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT1003

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVT1004〜

KAVT1006

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT1007

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT1008

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVT1013〜

KAVT1015

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT1017

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVT1025〜

KAVT1028

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT1029〜

KAVT1030

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT1031

○

○

○

−

−

○

−

−

KAVT1032

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVT1033

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT1037〜

KAVT1040

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVT1041

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT1042

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVT1045〜

KAVT1048

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT1050

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVT1052〜

KAVT1056

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT1058〜

KAVT1061

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVT1062〜

KAVT1067

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT1068

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT1069

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT1200〜

KAVT1205

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT1206〜

KAVT1213

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT1214

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT1217

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT1226

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT2001

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT2004〜

KAVT2007

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVT2012

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT2013〜

KAVT2016

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT2017〜

KAVT2018

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVT2019

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT2020

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVT2021〜

KAVT2024

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT2025〜

KAVT2026

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT2028〜

KAVT2029

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT2030〜

KAVT2033

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT2034

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT2035〜

KAVT2038

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT2040〜

KAVT2044

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVT3001〜

KAVT3015

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVT3016

−

−

○

−

−

○

−

−

KAVT3017〜

KAVT3040

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVT3041

−

−

○

−

−

○

−

−

KAVT3042〜

KAVT3206

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVT3207

−

−

○

−

−

○

−

−

KAVT3210〜

KAVT3212

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVT3268〜

KAVT3271

−

−

○

−

−

○

−

−

KAVT3273〜

KAVT3274

−

−

○

−

−

○

−

−

KAVT3275

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVT3276〜

KAVT3295

−

−

○

−

−

○

−

−

KAVT3296〜

KAVT3304

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVT3306〜

KAVT3307

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVT3308

−

−

○

−

−

○

−

−

KAVT3401

−

○

○

−

−

−

−

−

KAVT3402

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVT3403

−

○

○

−

−

−

−

−

KAVT3404〜

KAVT3405

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVT3406

−

○

○

−

−

−

−

−

KAVT3407

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVT3408

−

○

○

−

−

−

−

−

KAVT3409〜

KAVT3420

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVT3451〜

KAVT3457

−

−

○

−

−

○

−

−

KAVT3458〜

KAVT3460

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVT3461〜

KAVT3468

−

−

○

−

−

○

−

−

KAVT3469

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVT3473〜

KAVT3499

−

−

○

−

−

○

−

−

KAVT3501〜

KAVT3502

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT3504

○

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT3512

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT3513

○

○

○

−

−

○

−

−

KAVT3514

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVT3515

○

○

○

−

−

○

−

−

KAVT3519

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT3520

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVT3521

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT3522

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT3523〜

KAVT3524

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT3525〜

KAVT3533

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT3534

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVT3538〜

KAVT3555

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT3556〜

KAVT3558

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT3559〜

KAVT3566

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT3567〜

KAVT3570

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT3571〜

KAVT3586

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT3587

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT3588〜

KAVT3596

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT3597

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT3598〜

KAVT3599

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT3700〜

KAVT3720

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT3721〜

KAVT3723

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVT3801〜

KAVT3824

−

−

○※2

−

−

−

−

−

KAVT3825〜

KAVT3836

−

−

○

−

−

○

−

−

KAVT3837〜

KAVT3844

−

−

○

−

○

−

−

−

KAVT3845〜

KAVT3846

−

−

○

−

−

○

−

−

KAVT3847〜

KAVT3849

−

−

○

−

○

−

−

−

KAVT3850〜

KAVT3852

−

−

○

−

−

○

−

−

KAVT4255〜

KAVT4256

−

−

○

−

−

○

−

−

KAVT6001〜

KAVT6006

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVT6100〜

KAVT6104

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVT7001〜

KAVT7002

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT7003

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVT7004

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT7005〜

KAVT7006

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVT7007〜

KAVT7011

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVT7012〜

KAVT7016

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVT7017

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVT7501〜

KAVT7514

−

−

○※2

−

−

○

−

−

KAVT7515

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVT8001〜

KAVT8340

−

−

○※2

−

○

−

−

−

KAVT8341

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVT8342

−

−

○

−

○

−

−

−

KAVT8343

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVT8347

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVT8351〜

KAVT8352

−

−

○

−

○

−

−

−

KAVT8401〜

KAVT8406

−

−

○※2

−

−

−

−

−

KAVT8408〜

KAVT8417

−

−

−

−

○

−

−

−

注※1

ジョブのエラーメッセージをsyslogに出力するための設定をしている場合，メッセージの種類がエラー（-E）のメッセージは，ファシリティ=LOG_DAEMONでsyslogにも出力されます。

注※2

ジョブのエラーメッセージをsyslogに出力するための設定をしている場合，メッセージの種類がエラー（-E）のメッセージは，ファシリティ=LOG_USERでsyslogにも出力されます。

注※3

jpomanevresetコマンドを実行した場合，出力されます。

注※4

次の操作をした場合，出力されます。

・イベントジョブまたは起動条件付きジョブネットを実行登録する

・イベントジョブまたは起動条件付きジョブネットが監視中のまま，エージェントを再起動する

・イベントジョブまたは起動条件付きジョブネットが監視中のまま，マネージャーを再起動する

・イベントジョブまたは起動条件付きジョブネットが監視中のまま，スケジューラーサービスを再起動する

注※5

環境設定パラメーターAGMPUTSYSLOGの設定によって出力されます。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.12 エージェント監視の環境設定」を参照してください。

注※6

環境設定パラメーターAlarmUnreportedInfoEventIntervalの設定によって出力されます。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.6 イベント・アクション制御の環境設定」を参照してください。

ジョブのエラーメッセージをsyslogに出力するための設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.6.1 ジョブ実行時のエラーメッセージをsyslogに出力するための設定」を参照してください。

1.3.4　KAVUで始まるメッセージの出力先

メッセージIDがKAVUで始まるメッセージ（ジョブ実行制御に関するメッセージ）の出力先を次の表に示します。ただし，KAVU8901-E〜KAVU8918-Eのメッセージについては，jajs_migrateに-convertオプションを指定して実行した場合だけログファイル（jajs_migrate_論理ホスト名_N.log）に出力されるため，次の表には記載していません。表中では，出力先を凡例のように表記しています。

（凡例）

syslog：syslog

イベントログ：Windowsイベントログ

HNTRLib2：統合トレースログ

stdout：標準出力

stderr：標準エラー出力

実行結果詳細：［実行結果詳細］ダイアログボックス

JP1イベント：JP1イベント

ジョブ実行結果ログファイル：ジョブ実行結果ログファイル

○：出力する

−：出力しない

表1‒7　KAVUで始まるメッセージの出力先一覧

メッセージID

出力先

syslog

イベントログ

HNTRLib2

stdout

stderr

実行結果詳細

JP1イベント

ジョブ実行結果ログファイル

KAVU0200

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVU0201〜

KAVU0203

○※2

○※2

○※1

−

−

−

−

−

KAVU0204

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVU0205〜

KAVU0206

○※2

○※2

○※1

−

−

−

−

−

KAVU0207〜

KAVU0214

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVU0215〜

KAVU0221

○※2

○※2

○※1

−

−

−

−

−

KAVU0222〜

KAVU0223

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVU0224〜

KAVU0225

○※2

○※2

○※1

−

−

−

−

−

KAVU0226〜

KAVU0232

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVU0233

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVU0234

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVU0235

○※2

○※2

○※1

−

−

−

−

−

KAVU0236

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVU0237〜

KAVU0242

○※2

○※2

○※1

−

−

−

−

−

KAVU0243

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVU0244

○※2

○※2

○※1

−

−

−

−

−

KAVU0245〜

KAVU0247

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVU0248〜

KAVU0252

○※2

○※2

○※1

−

−

−

−

−

KAVU0253〜

KAVU0268

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVU0269

−

−

○※1

−

−

○

−

−

KAVU0270

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVU0271

−

−

○

−

−

○

−

−

KAVU0300〜

KAVU0467

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVU0470〜

KAVU0471

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVU0474

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVU0476〜

KAVU0490

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVU0491〜

KAVU0492

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVU0494

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVU0500

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVU0800〜

KAVU0875

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVU0900〜

KAVU0999

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVU1100〜

KAVU1106

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVU1931

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVU1201〜

KAVU2236

−

−

○※3

−

−

−

−

−

KAVU2237〜

KAVU2242

−

−

○※3

−

−

−

−

−

KAVU2243〜

KAVU2246

−

−

○※3

−

−

−

−

−

KAVU2249〜

KAVU2252

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVU2260

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVU3100〜

KAVU3104

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVU3105

○

−

○

−

−

−

−

−

KAVU3110〜

KAVU3111

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVU3112

○

−

○

−

−

−

−

−

KAVU3200〜

KAVU3212

−

−

○※3

−

−

−

−

−

KAVU3213〜

KAVU3217

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVU3221〜

KAVU3295

−

−

○※3

−

−

−

−

−

KAVU3296

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVU3500〜

KAVU3599

−

−

○※3

−

−

−

−

−

KAVU3607※4，※5

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVU3608

−

−

○※4，※5

−

−

○※5

−

−

KAVU3613〜

KAVU3616

−

−

−

−

−

−

−

○

KAVU3800

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVU3900〜

KAVU3906

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVU4100〜

KAVU4113

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVU4200〜

KAVU4293

−

−

○※3

−

−

−

−

−

KAVU4294〜

KAVU4296

−

−

○※3

−

−

○

−

−

KAVU4297

−

−

○※3

−

−

−

−

−

KAVU4299

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVU4300〜

KAVU4312

−

−

○※3

−

−

−

−

−

KAVU4314〜

KAVU4315

−

−

○※3

−

−

○

−

−

KAVU4331

−

−

○※3

−

−

−

−

−

KAVU4333

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVU4334

−

−

○※3

−

−

−

−

−

KAVU4335

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVU4500〜

KAVU4503

−

−

○※3

−

−

−

−

−

KAVU4504

−

−

○※3

−

−

○

−

−

KAVU4505〜

KAVU4523

−

−

○※3

−

−

−

−

−

KAVU4524

−

−

○

−

−

−

○※6

−

KAVU4525〜

KAVU4526

−

−

○※3

−

−

−

−

−

KAVU4529〜

KAVU4538

−

−

○※3

−

−

−

−

−

KAVU4540〜

KAVU4545

−

−

○※3

−

−

−

−

−

KAVU4546〜

KAVU4576

−

−

○※3

−

−

○

−

−

KAVU4578

−

−

○※3

−

−

○

−

−

KAVU4580〜

KAVU4591

−

−

○※3

−

−

○

−

−

KAVU4593〜

KAVU4594

−

−

○※3

−

−

○

−

−

KAVU4596〜

KAVU4598

−

−

○※3

−

−

○

−

−

KAVU4700〜

KAVU4704

−

−

○※3

−

−

○

−

−

KAVU4717〜

KAVU4718

−

−

○※3

−

−

−

−

−

KAVU4720

−

−

○※3

−

−

−

−

−

KAVU4721

−

−

○

−

−

○

−

−

KAVU5002〜

KAVU5007

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVU5009

○

○

−

−

○

−

−

−

KAVU5012〜

KAVU5014

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVU5015

−

−

○※1

○

−

−

−

−

KAVU5016

−

−

○※1

−

○

−

−

−

KAVU5100

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVU5200〜

KAVU5296

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVU5309〜

KAVU5311

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVU5501〜

KAVU5502

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVU5800〜

KAVU5801

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVU5900〜

KAVU5971

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVU5980〜

KAVU5984

○※7

○※7

−

−

○※7

−

○※7

−

KAVU5986〜

KAVU5987

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVU6100〜

KAVU6109

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVU6200〜

KAVU6218

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVU6219〜

KAVU6221

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVU7110〜

KAVU7111

○

−

○

−

−

−

−

−

KAVU7112〜

KAVU7113

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVU7200〜

KAVU7242

−

−

○※1

−

−

−

−

−

KAVU7530〜

KAVU7536

−

−

○※1

−

−

−

−

−

注※1

環境設定パラメーターSYSLOGJOBMSGの設定によって，メッセージの種類がエラー（-E）のメッセージは，ファシリティ=LOG_DAEMONまたはLOG_USERでsyslogにも出力されます。

環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.6.1 ジョブ実行時のエラーメッセージをsyslogに出力するための設定」を参照してください。

注※2

ジョブ実行制御のコマンドを実行した場合，またはジョブネットからジョブの登録に失敗した場合は，syslogおよびWindowsイベントログには出力されません。

注※3

環境設定パラメーターSYSLOGJOBMSGの設定によって，メッセージの種類がエラー（-E）のメッセージは，ファシリティ=LOG_DAEMONでsyslogにも出力されます。

環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.6.1 ジョブ実行時のエラーメッセージをsyslogに出力するための設定」を参照してください。

注※4

このメッセージは，JP1/AJS3 - Agent Minimal Editionでだけ出力されます。

注※5

このメッセージは，JP1/AJS3 - Agent Minimal Editionのジョブ実行履歴ログファイルにも出力されます。

注※6

環境設定パラメーターAlarmContentJobEventIntervalの設定によって出力されます。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5 ジョブ実行環境設定」を参照してください。

注※7

コマンドの指定オプションによって，出力先が異なります。

1.3.5　KAVVで始まるメッセージの出力先

メッセージIDがKAVVで始まるメッセージ（JP1/AJS3 - Viewに関するメッセージ）の出力先を次に示します。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥log¥ajs2view#nnnn_{1|2}.log

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

補足事項

JP1/AJS3 - Viewを単数起動時の場合は，「#nnnn_」が省略されます。複数起動時の場合は，「#nnnn」には0001〜9999の任意の値が割り当てられます。

JP1/AJS3の中では，JP1/Baseのプロセス管理を使用しています。JP1/AJS3のトラブルを監視するのとあわせて，JP1/Baseのプロセス管理に関するメッセージも監視してください。

リモートデスクトップ複数接続機能が有効の場合，次のログファイルに出力先が変更されます。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥log¥OSユーザー名¥ajs2view[#nnnn_]{1|2}.log

1.3.6　KFPで始まるメッセージの出力先

KFPで始まるメッセージ（組み込みDBに関するメッセージ）の出力先は，各メッセージの説明に記載されている出力先種別で確認できます。出力先種別の意味を次に示します。

A：埋め込み型（他メッセージの埋め込み情報として出力されます）

E：標準エラー出力

L：Windowsイベントログまたはsyslog

S：標準出力

1.3.7　KNACで始まるメッセージの出力先

メッセージIDがKNACで始まるメッセージは，通信制御またはエージェント管理が出力するメッセージです。それぞれのメッセージの出力先を次に示します。

(1)　KNAC0001〜KNAC0999（通信制御が出力するメッセージ）

通信制御が出力するメッセージの出力先を次の表に示します。表中では，出力先を凡例のように表記しています。

（凡例）

syslog：syslog

イベントログ：Windowsイベントログ

HNTRLib2：統合トレースログ

stdout：標準出力

stderr：標準エラー出力

実行結果詳細：［実行結果詳細］ダイアログボックス

JP1イベント：JP1イベント

○：出力する

−：出力しない

表1‒8　通信制御が出力するメッセージの出力先一覧

メッセージID

出力先

syslog

イベントログ

HNTRLib2

stdout

stderr

実行結果詳細

JP1イベント

KNAC0001〜

KNAC0002

−

−

○

−

−

−

−

KNAC0003〜

KNAC0011

○

○

○

−

−

−

−

KNAC0013

−

−

○

−

−

−

−

KNAC0014

○

○

○

−

−

−

−

KNAC0401〜

KNAC0403

−

−

○

−

−

−

−

KNAC0604

−

−

○

−

−

−

−

KNAC0607

−

−

○

−

−

−

−

KNAC0609〜

KNAC0610

−

−

○

−

−

−

−

(2)　KNAC1001〜KNAC1999（エージェント管理が出力するメッセージ）

エージェント管理が出力するメッセージの出力先を次の表に示します。表中では，出力先を凡例のように表記しています。

（凡例）

syslog：syslog

イベントログ：Windowsイベントログ

HNTRLib2：統合トレースログ

stdout：標準出力

stderr：標準エラー出力

実行結果詳細：［実行結果詳細］ダイアログボックス

JP1イベント：JP1イベント

○：出力する

−：出力しない

表1‒9　エージェント管理が出力するメッセージの出力先一覧

メッセージID

出力先

syslog

イベントログ

HNTRLib2

stdout

stderr

実行結果詳細

JP1イベント

KNAC1001〜

KNAC1002

−

−

○

−

−

−

−

KNAC1003

○

○

○

−

−

−

−

KNAC1100〜

KNAC1102

−

−

−

−

○

−

−

KNAC1111〜

KNAC1131

−

−

−

−

○

−

−

KNAC1200〜

KNAC1204

−

−

−

−

○

−

−

KNAC1500〜

KNAC1501

−

−

○

−

○

−

−

KNAC1503〜

KNAC1506

−

−

○

−

○

−

−

KNAC1507

−

−

−

−

○

−

−

KNAC1508〜

KNAC1510

−

−

○

−

○

−

−

KNAC1511〜

KNAC1512

−

−

−

−

○

−

−

KNAC1513〜

KNAC1518

−

−

○

−

○

−

−

KNAC1519

−

−

○

−

−

−

−

KNAC1520

○

○

○

−

−

−

−

KNAC1521

−

−

○

−

−

−

−

KNAC1701〜

KNAC1711

○※

○※

○

−

−

−

−

KNAC1713〜

KNAC1714

○※

○※

○

−

−

−

−

KNAC1771

−

−

−

−

○

−

−

KNAC1772〜

KNAC1773

−

−

○

−

○

−

−

KNAC1774〜

KNAC1776

○

○

○

−

○

−

−

KNAC1777〜

KNAC1778

−

−

−

−

○

−

−

KNAC1801〜

KNAC1809

○

○

○

−

−

−

−

注※

環境設定パラメーターAGMPUTSYSLOGの設定によって出力されます。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.12 エージェント監視の環境設定」を参照してください。

1.3.8　KNADで始まるメッセージの出力先

メッセージIDがKNADで始まるメッセージ（インストーラーおよびシステム管理に関するメッセージ）の出力先を次の表に示します。表中ではそれぞれの出力先を凡例のように表記しています。

（凡例）

ダイアログ：メッセージダイアログボックス

syslog：syslog

イベントログ：Windowsイベントログ

HNTRLib2：統合トレースログ

stdout：標準出力

stderr：標準エラー出力

JP1イベント：JP1イベント

○：出力する

−：出力しない

表1‒10　インストーラーおよびシステム管理に関するメッセージの出力先

メッセージID

出力先

ダイアログ

syslog

イベントログ

HNTRLib2

stdout

stderr

JP1イベント

KNAD1000〜

KNAD1022

○

−

−

−

−

−

−

KNAD1301〜

KNAD1306

○

−

−

−

−

−

−

KNAD1500〜

KNAD1501

○

−

−

−

−

−

−

KNAD1700〜

KNAD1704

○

−

−

−

−

−

−

KNAD1705

○

−

−

−

○

−

−

KNAD3501

−

○

○

−

−

−

−

KNAD3502

−

−

−

○

−

○

−

KNAD3503

−

−

−

−

−

○

−

KNAD3504

−

−

−

○

−

○

−

KNAD3516

−

○

−

−

−

○

−

KNAD3552〜

KNAD3612

−

−

−

○

−

−

−

KNAD3613

−

○

○

○

−

−

○

KNAD3614

−

○

○

○

−

−

−

KNAD3616〜

KNAD3617

−

−

−

−

−

−

○

KNAD3620

−

○

○

○

○

−

−

KNAD3621

−

○

−

○

−

−

−

KNAD3623

−

○

−

○

−

−

−

KNAD3624

−

○

○

○

−

−

−

KNAD3625〜

KNAD3626

−

○

○

○

○

−

−

KNAD3627

−

−

−

○

−

−

−

KNAD3631

−

−

−

○

−

−

−

KNAD3638

−

−

−

○

○

−

−

KNAD3642〜

KNAD3644

−

○

○

○

−

−

−

KNAD3645〜

KNAD3647

−

−

−

○

−

−

−

KNAD3649

−

○

○

○

○

−

−

KNAD3650〜

KNAD3662

−

−

−

○

○

−

−

KNAD3663

−

−

−

−

−

○

−

KNAD3669

−

−

−

−

○

−

−

KNAD3670〜

KNAD3678

−

−

−

○

○

−

−

KNAD3686

−

○

○

○

−

−

−

KNAD3687

−

−

−

−

○

−

−

KNAD3688〜

KNAD3694

−

−

−

−

○

−

−

KNAD3695

−

−

−

−

○

−

−

KNAD3699

−

−

−

○

−

−

−

KNAD3705〜

KNAD3736

−

−

−

○

−

−

−

KNAD3737

−

○

○

○

−

−

○

KNAD3739

−

−

−

○

−

−

−

KNAD3742〜

KNAD3745

−

−

−

○

−

−

−

KNAD3746

−

−

−

−

−

−

○

KNAD3747〜

KNAD3751

−

−

−

○

−

−

−

KNAD3752〜

KNAD3753

−

○

○

○

−

−

−

KNAD3757

−

−

−

○

−

−

−

KNAD3759

−

−

−

○

−

−

−

KNAD3760〜

KNAD3769

−

−

−

○

−

−

−

KNAD3777〜

KNAD3786

−

−

−

○

−

−

−

KNAD3788

−

○

○

○

−

−

−

KNAD3792

−

−

○

−

−

−

−

KNAD3855

−

−

−

○

−

−

−

KNAD3862

−

○

○

○

−

−

−

KNAD3870

−

○

○

−

○

−

−

KNAD3871

−

−

−

−

○

−

−

KNAD3872

−

○

○

−

○

−

−

KNAD3873

−

−

−

−

○

−

−

KNAD3874〜

KNAD3875

−

○

○

−

○

−

−

KNAD3876

−

−

−

○

−

−

−

KNAD3877〜

KNAD3880

−

−

−

○

−

−

−

KNAD3899

−

○

○

−

○

−

−

KNAD3905〜

KNAD3910

−

−

−

○

−

−

−

KNAD3911〜

KNAD3914

−

−

−

○

○

−

−

KNAD3935

−

−

−

○

−

−

−

KNAD3953

−

○

○

○

−

−

○

KNAD3960

−

−

−

−

○

−

−

KNAD3961

−

−

−

○

○

−

−

KNAD3970〜

KNAD3971

−

○

○

○

○

−

−

KNAD3972〜

KNAD3973

−

−

−

−

○

−

−

KNAD3974

−

○

○

○

−

−

−

KNAD3975

−

○

○

○

○

−

−

KNAD3976

−

○

○

○

−

−

−

KNAD3977〜

KNAD3978

−

○

○

○

○

−

−

KNAD3979

−

○

○

○

−

−

−

KNAD3981〜

KNAD3984

−

−

−

○

−

−

−

KNAD3985〜

KNAD3986

−

−

−

○

○

−

−

KNAD3991〜

KNAD3994

−

○

○

○

○

−

−

KNAD3995〜

KNAD3999

−

○

○

○

−

−

−

1.3.9　KNAKで始まるメッセージの出力先

メッセージIDがKNAKで始まるメッセージはJP1/AJS3 - Web Consoleに関するメッセージです。それぞれのメッセージの出力先を次に示します。

(1)　KNAK1601〜KNAK1700（JP1/AJS3 - Web Consoleのインストーラーに関するメッセージ）

JP1/AJS3 - Web Consoleのインストーラーに関するメッセージの出力先を次の表に示します。表中では，出力先を凡例のように表記しています。

（凡例）

ダイアログ：メッセージダイアログボックス

syslog：syslog

イベントログ：Windowsイベントログ

HNTRLib2：統合トレースログ

stdout：標準出力

stderr：標準エラー出力

JP1イベント：JP1イベント

○：出力する

−：出力しない

表1‒11　JP1/AJS3 - Web Consoleのインストーラーに関するメッセージの出力先

メッセージID

出力先

ダイアログ

syslog

イベントログ

HNTRLib2

stdout

stderr

JP1イベント

KNAK1601〜

KNAK1610

○

−

−

−

−

−

−

KNAK1671〜

KNAK1672

○

−

−

−

−

−

−

(2)　KNAK2001〜KNAK2500（Web GUIのメッセージ）

Web GUIのメッセージは，Webブラウザー上に表示されます。

(3)　KNAK2501〜KNAK3000（JP1/AJS3 - Web Consoleのコマンドに関するメッセージ）

JP1/AJS3 - Web Consoleのコマンドに関するメッセージの出力先を次の表に示します。表中では，出力先を凡例のように表記しています。

（凡例）

syslog：syslog

イベントログ：Windowsイベントログ

Appログ：アプリケーションサーバログ

Cmdログ：コマンドログ

HNTRLib2：統合トレースログ

stdout：標準出力

stderr：標準エラー出力

API：APIのレスポンス

Web：Webブラウザーでの表示

○：出力する

−：出力しない

表1‒12　JP1/AJS3 - Web Consoleのコマンドに関するメッセージの出力先一覧

メッセージID

出力先

syslog

イベントログ

Appログ

Cmdログ

HNTRLib2

stdout

stderr

Web

API

KNAK2501

−

−

−

〇

−

−

−

−

−

KNAK2502

〇

〇

−

〇

〇

〇

−

−

−

KNAK2503

〇

〇

−

〇

〇

−

〇

−

−

KNAK2504〜

KNAK2505

−

−

−

〇

−

−

〇

−

−

KNAK2506

−

−

−

〇

−

−

−

−

−

KNAK2507

〇

〇

−

〇

〇

〇

−

−

−

KNAK2511〜

KNAK2516

−

−

−

〇

−

−

−

−

−

KNAK2517〜

KNAK2519

−

−

−

〇

−

−

〇

−

−

KNAK2520〜

KNAK2521

−

−

−

〇

−

〇

−

−

−

KNAK2522〜

KNAK2525

−

−

−

〇

−

−

〇

−

−

KNAK2526

−

−

−

〇

−

−

−

−

−

KNAK2528〜

KNAK2529

−

−

−

〇

−

−

−

−

−

KNAK2551〜

KNAK2558

−

−

−

〇

−

−

〇

−

−

KNAK2601

〇

〇

−

〇

−

−

〇

−

−

KNAK2602〜

KNAK2603

−

−

−

〇

−

−

〇

−

−

KNAK2651〜

KNAK2660

−

−

−

〇

−

−

〇

−

−

KNAK2701

−

−

−

−

−

〇

−

−

−

KNAK2702

−

−

−

〇

−

〇

−

−

−

KNAK2703

−

−

−

〇

−

−

〇

−

−

KNAK2708

−

−

−

〇

〇

−

〇

−

−

KNAK2709〜

KNAK2712

−

−

−

〇

−

−

〇

−

−

KNAK2714〜

KNAK2715

−

−

−

〇

−

−

〇

−

−

(4)　KNAK3001〜KNAK4000（WebアプリケーションサーバとAPIに関するメッセージ）

WebアプリケーションサーバとAPIに関するメッセージの出力先を次の表に示します。表中では，出力先を凡例のように表記しています。

（凡例）

syslog：syslog

イベントログ：Windowsイベントログ

Appログ：アプリケーションサーバログまたはアプリケーションサーバ共通ログ

Cmdログ：コマンドログ

HNTRLib2：統合トレースログ

stderr：標準エラー出力

API：APIのレスポンス

Web：Webブラウザーでの表示

○：出力する

−：出力しない

表1‒13　WebアプリケーションサーバとAPIに関するメッセージの出力先一覧

メッセージID

出力先

syslog

イベントログ

Appログ

Cmdログ

HNTRLib2

stderr

Web

API

KNAK3001

−

−

〇

−

−

−

−

−

KNAK3002〜

KNAK3004

−

−

〇

−

−

−

−

−

KNAK3005

−

−

〇

−

−

−

−

−

KNAK3006

−

−

〇

−

−

−

−

−

KNAK3026〜

KNAK3037

−

−

〇

−

−

−

−

−

KNAK3051〜

KNAK3066

−

−

〇

−

−

−

−

−

KNAK3101〜

KNAK3102

−

−

〇

−

−

−

〇

〇

KNAK3103〜

KNAK3106

−

−

〇

−

−

−

−

−

KNAK3151〜

KNAK3153

−

−

〇

−

−

−

−

−

KNAK3201

−

−

〇

−

−

−

−

〇

KNAK3202

−

−

〇

−

−

−

〇

〇

KNAK3203

−

−

〇

−

−

−

−

〇

KNAK3204〜

KNAK3205

−

−

〇

−

−

−

〇

〇

KNAK3206〜

KNAK3208

−

−

〇

−

−

−

−

〇

KNAK3209

−

−

〇

−

−

−

〇

〇

KNAK3210

−

−

〇

−

−

−

−

〇

KNAK3211〜

KNAK3212

−

−

〇

−

−

−

〇

〇

KNAK3213〜

KNAK3214

−

−

〇

−

−

−

−

〇

KNAK3215〜

KNAK3216

−

−

〇

−

−

−

○

〇

KNAK3218

−

−

〇

−

−

−

−

〇

KNAK3219〜

KNAK3231

−

−

〇

−

−

−

〇

〇

KNAK3232〜

KNAK3233

−

−

〇

−

−

−

−

〇

KNAK3234〜

KNAK3237

−

−

〇

−

−

−

〇

〇

KNAK3238〜

KNAK3240

−

−

〇

−

−

−

−

〇

KNAK3241

−

−

〇

−

−

−

−

〇

KNAK3243〜

KNAK3248

−

−

〇

−

−

−

−

〇

KNAK3249

−

−

〇

−

−

−

〇

〇

KNAK3250〜

KNAK3251

−

−

〇

−

−

−

−

〇

KNAK3270〜

KNAK3273

−

−

〇

−

−

−

〇

〇

KNAK3276

−

−

〇

−

−

−

〇

〇

KNAK3278〜

KNAK3279

−

−

〇

−

−

−

〇

〇

KNAK3280

−

−

〇

−

−

−

−

〇

KNAK3281〜

KNAK3284

−

−

〇

−

−

−

−

−

KNAK3286

−

−

〇

−

−

−

−

〇

KNAK3287〜

KNAK3289

−

−

〇

−

−

−

〇

〇

KNAK3401〜

KNAK3403

−

−

〇

−

−

−

〇

〇

KNAK3405

−

−

〇

−

−

−

〇

〇

KNAK3409〜

KNAK3414

−

−

〇

−

−

−

〇

〇

KNAK3460

−

−

〇

−

−

−

〇

〇

KNAK3463〜

KNAK3464

−

−

〇

−

−

−

〇

〇

KNAK3480〜

KNAK3481

−

−

〇

−

−

−

−

−

KNAK3483〜

KNAK3484

−

−

〇

−

−

−

−

−

KNAK3485〜

KNAK3486

−

−

〇

−

−

−

〇

〇

KNAK3601〜

KNAK3688

−

−

〇

−

−

−

〇

〇

KNAK3689

−

−

〇

−

−

−

−

−

KNAK3690〜

KNAK3691

−

−

〇

−

−

−

〇

〇

KNAK3693〜

KNAK3697

−

−

〇

−

−

−

〇

〇

KNAK3901〜

KNAK3904

−

−

〇

−

−

−

〇

〇

KNAK3905

−

−

〇

−

−

−

−

−

KNAK3908〜

KNAK3910

−

−

〇

−

−

−

−

−

KNAK3911

−

−

〇

−

−

−

〇

〇

KNAK3912

−

−

〇

−

−

−

−

−

1.4　Windowsイベントログとsyslogの一覧

1.4.1　Windowsイベントログとsyslog出力メッセージ情報一覧

JP1/AJS3がWindowsイベントログとsyslogに出力する情報の一覧を次に示します。

表1‒14　Windowsイベントログとsyslog出力メッセージ情報一覧

メッセージID

Windows（アプリケーションログ）

UNIX（syslog）

イベントID

種類

ファシリティ

レベル

KAVC0001-I

10001

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVC0002-I

10002

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVC0108-E

10108

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC0330-E

10330

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC0331-E

10331

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC0356-E

10356

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC0802-E

10802

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVC0805-E

10805

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVC0807-E

10807

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVC0901-E

10901

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC0902-E

10902

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC0903-E

10903

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC0904-E

10904

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC0905-E

10905

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC0907-E

10907

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC0916-E

−

−

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC0920-W

10920

警告

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_WARNING

KAVC0943-E

10943

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC0950-E

10950

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC0951-E

10951

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC0953-E

10953

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC2001-I

12001

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVC2002-I

12002

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVC2108-E

12108

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC2330-E

12330

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC2331-E

12331

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC2805-E

12805

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVC2901-E

12901

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC2902-E

12902

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC2903-E

12903

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC2904-E

12904

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC2905-E

12905

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC2907-E

12907

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC2916-E

−

−

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC2920-W

12920

警告

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_WARNING

KAVC2943-E

12943

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC2950-E

12950

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC2951-E

12951

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVC2953-E

12953

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0119-E

30119

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0125-E

30125

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0132-E

30132

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0135-E

30135

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0168-E

30168

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0176-E

30176

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0189-E

30189

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0200-I

30200

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0201-I

30201

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0202-E

30202

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0203-I

30203

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0204-E

30204

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0210-I

30210

情報

LOG_USER

LOG_INFO

KAVS0211-W

30211

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS0212-W

30212

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS0213-I

30213

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0214-I

30214

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0215-I

30215

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0216-E

30216

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0217-E

30217

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0218-E

30218

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0220-I

30220

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0221-I

30221

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0230-E

30230

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0231-W

30231

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS0232-W

30232

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS0240-I

30240

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0241-I

30241

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0243-E

30243

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0244-E

30244

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0245-W

30245

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS0246-E

30246

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0248-I

30248

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0260-I

30260

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0261-I

30261

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0262-E

30262

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0263-I

30263（31263）

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0264-I

30264（31264）

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0265-E

30265（31265）

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0266-I

30266（31266）

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0267-I

30267

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0268-W

30268

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS0269-W

30269（31269）

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS0270-I

30270

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0271-I

30271

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0272-E

30272

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0273-E

30273

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0274-E

30274

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0275-I

30275

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0276-I

30276

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0277-I

30277

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0279-E

30279

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0297-E

30297

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0301-E

30301

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0314-E

30314

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0315-E

30315

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0317-E

30317

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0318-E

30318

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0319-E

30319

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0500-E

30500

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0530-I

30530

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0531-I

30531

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0532-I

30532

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0533-I

30533

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0534-I

30534

情報

LOG_USER

LOG_INFO

KAVS0535-I

30535

情報

LOG_USER

LOG_INFO

KAVS0536-I

30536

情報

LOG_USER

LOG_INFO

KAVS0537-I

30537

情報

LOG_USER

LOG_INFO

KAVS0560-I

30560

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0561-I

30561

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS0670-E

30670

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0863-E

30863

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0864-E

30864

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0865-E

30865

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0866-E

30866

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0867-E

30867

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0869-E

30869

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0900-W

30900

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS0901-E

30901

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0902-E

30902

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0903-E

30903

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0904-E

30904

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0905-E

30905

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0907-E

30907

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0909-E

30909

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0915-E

30915

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0916-E

−

−

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0917-E

30917

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0920-W

30920

警告

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_WARNING

KAVS0921-W

30921

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS0930-E

30930

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0932-E

30932

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0933-W

30933

警告

LOG_USER

LOG_WARNING

KAVS0934-E

30934

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0935-E

30935

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0936-E

30936

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0937-E

30937

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0940-E

30940

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0941-E

30941

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0942-W

30942

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS0943-E

30943

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0944-E

30944

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0945-E

30945

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0946-E

30946

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0947-E

30947

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0950-E

30950

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0960-E

30960

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0961-E

30961

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0962-E

30962

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0964-E

30964

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0965-E

30965

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0966-E

30966

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0970-E

30970

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0971-E

30971

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0980-E

30980

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0981-E

30981

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0982-E

30982

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0983-E

30983

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0984-E

30984

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0985-E

30985

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0986-E

30986

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0987-E

30987

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0988-E

30988

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0989-E

30989

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0990-E

30990

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0992-E

30992

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0997-E

30997

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KAVS0998-E

30998

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS0999-W

30999

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS1002-E

31002

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1003-E

31003

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1004-E

31004

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1005-E

31005

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1006-W

31006

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS1007-E

31007

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1008-E

31008

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1009-W

31009

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS1153-E

31153

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1156-W

31156

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS1157-W

31157

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS1300-I

31300

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS1301-I

31301

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS1302-I

31302

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS1400-E

31400

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1401-E

31401

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1420-I

31420

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS1500-I

31500

情報

LOG_USER

LOG_INFO

KAVS1501-I

31501

情報

LOG_USER

LOG_INFO

KAVS1502-E

31502

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KAVS1503-I

31503

情報

LOG_USER

LOG_INFO

KAVS1504-W

31504

警告

LOG_USER

LOG_WARNING

KAVS1512-E

31512

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS1514-E

31514

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS1515-E

31515

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS1516-E

31516

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS1517-E

31517

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS1518-E

31518

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS1709-E

31709

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KAVS1713-E

31713

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KAVS1725-E

31725

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KAVS1790-E

31790

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KAVS1791-E

31791

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KAVS1801-I

31801

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS1802-I

31802

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS1803-E

31803

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1804-I

31804

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS1805-E

31805

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1806-I

31806

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS1807-E

31807

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1808-E

31808

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1809-E

31809

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1810-E

31810

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1811-E

31811

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1812-E

31812

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1813-E

31813

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1814-E

31814

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1815-E

31815

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1816-E

31816

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1817-E

31817

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1818-E

31818

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1819-E

31819

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1820-E

31820

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1821-E

31821

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1822-E

31822

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1823-E

31823

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1824-E

31824

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1825-E

31825

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1826-E

31826

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1827-E

31827

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1828-E

31828

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1829-E

31829

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1830-E

31830

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1831-E

31831

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1832-E

31832

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1833-E

31833

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1834-E

31834

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1835-E

31835

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1836-E

31836

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1837-E

31837

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1838-E

31838

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1839-E

31839

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1840-E

31840

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1841-E

31841

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1842-E

31842

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1843-E

31843

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1844-E

31844

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1845-E

31845

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1846-E

31846

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1848-W

31848

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS1849-W

31849

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS1850-E

31850

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1851-I

31851

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS1852-I

31852

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS1853-I

31853

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS1854-E

31854

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1855-W

31855

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS1859-W

31859

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS1860-W

31860

警告

−

−

KAVS1861-E

31861

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1862-I

31862

情報

−

−

KAVS1863-I

31863

情報

−

−

KAVS1864-E

31864

エラー

−

−

KAVS1865-E

31865

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1866-E

31866

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1867-E

31867

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1868-E

31868

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1869-E

31869

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1870-E

31870

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1871-E

31871

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1872-E

31872

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1873-E

31873

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1874-E

31874

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1875-E

31875

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1876-E

31876

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1877-E

31877

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1878-E

31878

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1879-E

31879

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1880-E

31880

エラー

−

−

KAVS1881-E

31881

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1882-E

31882

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1883-E

31883

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1884-E

31884

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1885-E

31885

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1886-E

31886

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1887-E

31887

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1888-E

31888

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1889-E

31889

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1890-E

31890

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1891-E

31891

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1892-E

31892

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1893-E

31893

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1894-E

31894

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1896-E

31896

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1897-E

31897

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1898-I

31898

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS1900-W

31900

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS1901-I

31901

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS1902-W

31902

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS1903-E

31903

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1904-E

31904

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1905-W

31905

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS1906-E

31906

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1907-E

31907

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1908-W

31908

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS1909-E

31909

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1920-E

31920

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1921-E

31921

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1922-W

31922

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS1923-E

31923

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1924-E

31924

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1925-E

31925

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1927-E

31927

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1929-I

31929

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS1930-W

31930

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS1932-E

31932

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1940-E

31940

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1941-E

31941

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1942-E

31942

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1943-E

31943

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1953-E

31953

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1954-E

31954

エラー

−

−

KAVS1956-E

31956

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1961-E

31961

エラー

−

−

KAVS1962-E

31962

エラー

−

−

KAVS1963-E

31963

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1964-E

31964

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1965-I

31965

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS1966-I

31966

情報

−

−

KAVS1967-I

31967

情報

−

−

KAVS1968-I

31968

情報

−

−

KAVS1969-I

31969

情報

−

−

KAVS1970-I

31970

情報

−

−

KAVS1971-E

31971

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1972-E

31972

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1973-E

31973

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1974-E

31974

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1975-E

31975

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1976-E

31976

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1977-E

31977

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1978-E

31978

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1979-E

31979

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1980-I

31980

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS1981-I

31981

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS1982-I

31982

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS1983-I

31983

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS1989-E

31989

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1990-E

31990

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1991-E

31991

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1992-E

31992

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1993-E

31993

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1995-E

31995

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS1998-E

31998

エラー

−

−

KAVS2127-E

32127

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KAVS2128-E

32128

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KAVS3707-I

33707

情報

LOG_USER

LOG_INFO

KAVS3708-I

33708

情報

LOG_USER

LOG_INFO

KAVS3709-I

33709

情報

LOG_USER

LOG_INFO

KAVS3710-I

33710

情報

LOG_USER

LOG_INFO

KAVS3910-E

33910

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS4091-E

34091

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4092-I

34092

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS4200-E

34200

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4201-E

34201

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4202-E

34202

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4203-E

34203

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4204-E

34204

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4209-W

34209

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS4631-W

34631

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS4671-E

34671

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4672-W

34672

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS4673-W

34673

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS4675-I

34675（38675）

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS4676-I

34676（38676）

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS4677-E

34677（38677）

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4700-E

34700

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4701-E

34701

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4702-E

34702

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4703-E

34703

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4704-E

34704

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4705-E

34705

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4706-E

34706

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4707-E

34707

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4708-E

34708

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4711-E

34711

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4712-E

34712

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4713-E

34713

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4714-E

34714

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4715-E

34715

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4716-E

34716

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4720-E

34720

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4721-E

34721

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4722-I

34722

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS4723-I

34723

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS4724-E

34724

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4725-E

34725

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4730-E

34730

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4731-E

34731

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4732-E

34732

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4733-E

34733

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4750-E

34750

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4751-W

34751

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS4752-E

34752

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4900-I

34900

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS4901-I

34901

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS4902-W

34902

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS4903-I

34903

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS4904-I

34904

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS4905-E

34905

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4906-W

34906

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS4907-W

34907

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS4908-E

34908

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4909-E

34909

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4910-E

34910

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4911-E

34911

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4912-E

34912

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4913-E

34913

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4914-E

34914

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4915-I

34915

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS4916-W

34916

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS4917-E

34917

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4918-I

34918

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS4939-I

34939

情報

LOG_USER

LOG_INFO

KAVS4943-E

34943

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS4950-I

34950

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS4951-I

34951

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS4955-I

34955

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS4956-I

34956

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS4957-E

34957

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS4971-E

34971

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS8033-E

38033

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVS8040-E

38040

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS8107-E

−

−

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS8111-E

−

−

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS8113-E

−

−

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS8114-E

38114

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS8120-I

−

−

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS8121-I

−

−

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS8122-I

−

−

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS8123-I

−

−

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS8180-E

−

−

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS8201-E

38201

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS8202-E

38202

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS8203-E

38203

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS8204-E

38204

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS8205-E

38205

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS8206-E

38206

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS8208-E

38208

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS8301-I

38301

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVS8302-W

38302

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS8303-W

38303

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVS8304-E

38304

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVS8306-I

38306

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVT0002-I

10002

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVT0003-I

10003

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVT0008-E

10008

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVT0562-I

10562

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVT0563-I

10563

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVT0570-E

10570

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVT0572-E

10572

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVT0912-E

10912

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVT1003-E

11003

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVT1008-E

11008

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVT1031-E

11031

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVT1032-E

11032

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVT1037-E

11037

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVT1040-E

11040

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVT1042-E

11042

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVT1050-E

11050

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVT3401-I

13401

情報

−

−

KAVT3403-I

13403

情報

−

−

KAVT3406-I

13406

情報

−

−

KAVT3408-I

13408

情報

−

−

KAVT3504-E

−

−

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVT3513-E

13513

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVT3514-E

13514

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVT3515-E

13515

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVT3520-E

13520

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVT3534-E

13534

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVU0201-E

20201

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU0202-E

20202

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU0203-E

20203

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU0205-E

20205

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU0206-E

20206

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU0215-E

20215

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU0216-E

20216

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU0217-E

20217

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU0218-E

20218

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU0219-E

20219

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU0220-E

20220

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU0221-E

20220

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU0224-E

20224

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU0225-W

20225

警告

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_WARNING

KAVU0235-E

20235

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU0237-E

20237

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU0238-E

20238

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU0239-E

20239

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU0240-E

20240

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU0241-E

20241

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU0242-E

20242

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU0244-E

20244

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU0248-E

20248

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU0249-E

20249

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU0250-E

20250

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU0251-E

20251

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU0252-E

20252

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU1100-I

21100

情報

LOG_DAEMON

LOG_NOTICE

KAVU1101-I

21101

情報

LOG_DAEMON

LOG_NOTICE

KAVU1102-E

21102

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVU1103-I

21103

情報

LOG_DAEMON

LOG_NOTICE

KAVU1104-E

21104

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVU1105-E

21105

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVU1106-E

21106

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVU3100-I

23100

情報

LOG_DAEMON

LOG_NOTICE

KAVU3101-I

23101

情報

LOG_DAEMON

LOG_NOTICE

KAVU3104-I

23104

情報

LOG_DAEMON

LOG_NOTICE

KAVU3105-I

−

−

LOG_DAEMON

LOG_NOTICE

KAVU3110-E

23110

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVU3111-E

23111

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVU3112-E

−

−

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVU4100-I

24100

情報

LOG_DAEMON

LOG_NOTICE

KAVU4101-I

24101

情報

LOG_DAEMON

LOG_NOTICE

KAVU4102-I

24102

情報

LOG_DAEMON

LOG_NOTICE

KAVU4103-I

24103

情報

LOG_DAEMON

LOG_NOTICE

KAVU4104-I

24104

情報

LOG_DAEMON

LOG_NOTICE

KAVU4105-I

24105

情報

LOG_DAEMON

LOG_NOTICE

KAVU4110-E

24110

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVU4111-E

24111

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVU4112-E

24112

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVU4113-W

24113

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KAVU5009-E

25009

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KAVU5100-E

25100

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVU5980-I

25980

情報

LOG_USER

LOG_NOTICE

KAVU5981-I

25981

情報

LOG_USER

LOG_NOTICE

KAVU5982-E

25982

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KAVU5983-I

25983

情報

LOG_USER

LOG_NOTICE

KAVU5984-W

25984

警告

LOG_USER

LOG_WARNING

KAVU6100-I

26100

情報

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_NOTICE

KAVU6101-I

26101

情報

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_NOTICE

KAVU6102-E

26102

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU6103-E

26103

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU6104-E

26104

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU6105-E

26105

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU6106-E

26106

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU6107-E

26107

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU6108-E

26108

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU6109-E

26109

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU7110-E

−

−

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU7111-E

−

−

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU7112-E

27112

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KAVU7113-E

27113

エラー

LOG_DAEMON，LOG_USER

LOG_ERR

KNAC0003-E

40003

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KNAC0005-E

40005

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KNAC0006-E

40006

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KNAC0007-E

40007

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KNAC0011-E

40011

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KNAC0014-E

40014

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KNAC1003-E

41003

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KNAC1520-I

41520

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KNAC1701-W

41701

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KNAC1702-I

41702

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KNAC1703-W

41703

警告

LOG_DAEMON

LOG_WARNING

KNAC1704-I

41704

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KNAC1705-E

41705

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KNAC1706-I

41706

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KNAC1707-I

41707

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KNAC1708-I

41708

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KNAC1709-E

41709

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KNAC1710-E

41710

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KNAC1711-E

41711

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KNAC1713-I

41713

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KNAC1714-I

41714

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KNAC1774-E

41774

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KNAC1775-E

41775

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KNAC1776-E

41776

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KNAC1801-E

41801

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KNAC1802-E

41802

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KNAC1803-E

41803

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KNAC1804-E

41804

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KNAC1805-E

41805

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KNAC1806-E

41806

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KNAC1807-E

41807

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KNAC1808-E

41808

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KNAC1809-E

41809

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KNAD3501-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3516-E

−

−

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3613-W

2

警告

LOG_USER

LOG_WARNING

KNAD3614-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3620-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3621-E

−

−

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3623-E

−

−

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3624-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3625-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3626-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3642-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3643-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3644-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3649-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3686-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3737-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3752-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3753-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3788-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3792-E

1

エラー

−

−

KNAD3862-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3870-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3872-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3874-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3875-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3899-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3953-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3970-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3971-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3974-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3975-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3976-W

2

警告

LOG_USER

LOG_WARNING

KNAD3977-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3978-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3979-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3991-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3992-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3993-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3994-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3995-I

3

情報

LOG_USER

LOG_INFO

KNAD3996-I

3

情報

LOG_USER

LOG_INFO

KNAD3997-W

2

警告

LOG_USER

LOG_WARNING

KNAD3998-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAD3999-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAK2502-I

1

情報

LOG_USER

LOG_INFO

KNAK2503-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAK2507-I

1

情報

LOG_USER

LOG_INFO

KNAK2508-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

KNAK2601-E

1

エラー

LOG_USER

LOG_ERR

（凡例）

−：該当なし

1.4.2　Windowsイベントログの情報

JP1/AJS3が出力するイベントの「ソース」は”JP1/AJS2”，JP1/AJS3 - Web Consoleが出力するイベントの「ソース」は”JP1/AJS3 - Web Console”が設定されます。

ただし，例外として組み込みDBで出力するイベントの「ソース」は，次のものが設定されるので注意してください。

組み込みDBの場合

"JP1/AJS3_Database _JFn"（nは0〜9またはA〜Zのどれか）

2　KAJSで始まるメッセージ（引き継ぎ情報設定ジョブに関するメッセージ）

KAJSで始まるメッセージ（引き継ぎ情報設定ジョブに関するメッセージ）について説明します。

2.1　KAJSで始まるメッセージの一覧

KAJSで始まるメッセージ（引き継ぎ情報設定ジョブに関するメッセージ）の一覧を次に示します。

KAJS7620-E

An error occurred in internal processing. : 保守情報

内部処理でエラーが発生しました：保守情報

内部処理でエラーが発生しました。

（S）

引き継ぎ情報設定ジョブの実行を中止します。

（O）

次の原因が考えられます。確認してください。

引き継ぎ情報設定ジョブをajsdefineコマンドで定義した場合

定義情報に誤りがないか，次の観点で見直してください。

必須パラメーターが指定されているか

パラメーターprmに次の誤りがないか

- 引数prmがない

- オペランドが指定されていない

- 出力変数名が長過ぎる

- 出力変数が33個以上定義されている

正規表現が長過ぎないか

定義情報が誤っていた場合は，修正後にそのジョブを再実行してください。

引き継ぎ情報設定ジョブをJP1/AJS3 - Viewで定義した場合

一時的なエラーのおそれがあるため，そのジョブを再実行してください。再実行しても同じエラーが発生する場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

引き継ぎ情報設定ジョブが戻り値92で終了している場合

環境設定パラメーターPassingInfoUsePreRcに指定できる値が設定されていることを確認してください。環境設定パラメーターPassingInfoUsePreRcの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5 ジョブ実行環境設定」を参照してください。

KAJS7621-E

The macro variable name (マクロ変数名) when the global macro variable was set is duplicated.

グローバルマクロ変数設定時のマクロ変数名（マクロ変数名）が重複しています

グローバルマクロ変数設定時のマクロ変数名が重複しています。

（S）

引き継ぎ情報設定ジョブの実行を中止します。

（O）

重複しているマクロ変数名を変更してから，そのジョブを再実行してください。

KAJS7622-E

The standard output file of the preceding job, for obtaining the set value of the global macro variable, does not exist.

グローバルマクロ変数の設定値を求める先行ジョブの標準出力ファイルが存在しません

先行ジョブの標準出力ファイルがない，または標準出力ファイルが0バイトです。

（S）

引き継ぎ情報設定ジョブの実行を中止します。

（O）

次の観点で見直してください。

先行ジョブとして，PCジョブ，UNIXジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，またはカスタムジョブを定義しているか

先行ジョブに標準出力ファイル名を指定しているか

先行ジョブが標準出力ファイルに出力した内容が1バイト以上か

なお，［実行結果詳細］ダイアログボックスに出力される内容は，ジョブが標準エラー出力に出力した内容のため，標準出力とは異なります。

jajs_dbrestoreコマンドで組み込みDBのリカバリーを実施した場合は，すべての標準出力ファイルが削除されます。後続ジョブを再実行する場合は，次の手順を実施してください。

先行ジョブを再実行できる場合

先行ジョブから再実行する。

先行ジョブを再実行できない場合

対象ジョブネットを登録解除する。

引き継ぎ情報を設定し，保留属性を設定して即時実行する。

引き継ぎ情報設定ジョブを含む，再実行したいジョブの先行ジョブまで実行中止する。

ジョブネットの保留属性を解除する。

ジョブネットを計画実行登録，または確定実行登録していた場合は，保留属性を解除したジョブネットが終了したあと，再び計画実行登録，または確定実行登録する。

KAJS7623-E

The specification of the regular expression (正規表現) for analyzing the set value of the global macro variable (マクロ変数名) is invalid.

グローバルマクロ変数（マクロ変数名）の設定値を解析する正規表現（正規表現）の指定に誤りがあります

グローバルマクロ変数の設定値を解析する正規表現の指定に誤りがあります。

（S）

引き継ぎ情報設定ジョブの実行を中止します。

（O）

正しい正規表現で指定してから，そのジョブを再実行してください。

KAJS7624-E

Memory became insufficient during compare processing for the regular expression (正規表現) for analyzing the set value of the global macro variable (マクロ変数名). : 保守情報

グローバルマクロ変数（マクロ変数名）の設定値を解析する正規表現（正規表現）の比較処理でメモリー不足が発生しました：保守情報

グローバルマクロ変数の設定値を解析する正規表現の比較処理でメモリー不足が発生しました。

（S）

引き継ぎ情報設定ジョブの実行を中止します。

（O）

不要なプロセスを終了するなどしてメモリーの空き領域を確保してから，そのジョブを再実行してください。

KAJS7625-E

A line exceeding 1024 bytes (行番号) exists in the standard output file (標準出力ファイル名) of the preceding job for obtaining the set value of the global macro variable.

グローバルマクロ変数の設定値を求める先行ジョブの標準出力ファイル（標準出力ファイル名）に1024バイトを超える行（行番号）が存在します

グローバルマクロ変数の設定値を求める先行ジョブの標準出力ファイルに1,024バイトを超える行があるため，正規表現との比較処理ができません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

先行ジョブの実行結果に1,024バイトを超える行がないようにしてください。

KAJS7626-W

A null string was set for the value of the global macro variable (マクロ変数名) because, in the standard output file of the preceding job, no line matched the regular expression (正規表現).

先行ジョブの標準出力ファイルのすべての行が正規表現（正規表現）に一致しないため，グローバルマクロ変数（マクロ変数名）の値としてNULL文字列を設定しました

指定した正規表現に一致する行が，先行ジョブの標準出力ファイル中にないため，グローバルマクロ変数の値としてNULL文字列を設定しました。

（S）

引き継ぎ情報設定ジョブの実行を中止します。

（O）

指定した正規表現，または先行ジョブの標準出力を見直し，必要に応じてそのジョブを再実行してください。

KAJS7628-E

An error occurred during processing to read the standard output file (標準出力ファイル名) of the preceding job for obtaining the set value of the global macro variable. : 保守情報

グローバルマクロ変数の設定値を求める先行ジョブの標準出力ファイル（標準出力ファイル名）の読み込み処理でエラーが発生しました：保守情報

グローバルマクロ変数の設定値を求める先行ジョブの標準出力ファイルの読み込み処理でエラーが発生しました。

（S）

引き継ぎ情報設定ジョブの実行を中止します。

（O）

次の原因が考えられます。

引き継ぎ情報設定ジョブをajsdefineコマンドで定義するときに，「env="AJS2SO_STDOUTFILE=?AJS2SO_STDOUTFILE?";」を誤って指定した

一時的なエラーが発生した

マクロ変数名と引き継ぎ情報のサイズの合計が4,096バイトを超えた

「env="AJS2SO_STDOUTFILE=?AJS2SO_STDOUTFILE?";」の指定が誤っている場合は，訂正後にそのジョブを再実行してください。

一時的なエラーの場合は，そのジョブを再実行してください。再実行しても同じエラーが発生する場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

マクロ変数名と引き継ぎ情報のサイズの合計が4,096バイトを超えないようにしてください。マクロ変数使用時の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.2.6(5) 注意事項」を参照してください。

KAJS7629-E

An attempt to create the global macro file (グローバルマクロファイル名) while setting the global macro variable has failed. : 保守情報

グローバルマクロ変数設定時にグローバルマクロファイル（グローバルマクロファイル名）の作成に失敗しました：保守情報

グローバルマクロ変数の設定時に，グローバルマクロファイルの作成に失敗しました。

（S）

引き継ぎ情報設定ジョブの実行を中止します。

（O）

グローバルマクロファイルが作成されるディスクの空き容量が十分かどうか確認してください。グローバルマクロファイルは，ジョブ情報格納フォルダ配下に作成されます。容量が不十分な場合は，空き容量を確保してからそのジョブを再実行してください。容量が十分な場合は，一時的なエラーのおそれがあるため，そのジョブを再実行してください。再実行しても同じエラーが発生する場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAJS7630-E

An error occurred during compare processing for the regular expression (正規表現) for analyzing the set value of the global macro variable (マクロ変数名). : 保守情報

グローバルマクロ変数（マクロ変数名）の設定値を解析する正規表現（正規表現）の比較処理でエラーが発生しました：保守情報

グローバルマクロ変数の設定値を解析する正規表現の比較処理でエラーが発生しました。

（S）

引き継ぎ情報設定ジョブの実行を中止します。

（O）

一時的なエラーのおそれがあるため，そのジョブを再実行してください。再実行しても同じエラーが発生する場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAJS7631-W

The operation will be retried because an error occurred during the database processing. (ホスト名,スケジューラーサービス名,ユニットID,実行ID,種別,保守情報)

データベース処理でエラーが発生したためリトライします(ホスト名,スケジューラーサービス名,ユニットID,実行ID,種別,保守情報)

データベース処理でエラーが発生したためリトライします。「種別」に表示される文字列とその意味を次に示します。

STDOUT：標準出力

GM：グローバルマクロ変数

（S）

引き継ぎ情報設定ジョブのデータベース処理を再試行します。

KAJS7632-E

An error occurred during the database processing. (ホスト名,スケジューラーサービス名,ユニットID,実行ID,種別,保守情報)

データベース処理でエラーが発生しました(ホスト名,スケジューラーサービス名,ユニットID,実行ID,種別,保守情報)

データベース処理でエラーが発生しました。「種別」に表示される文字列とその意味を次に示します。

STDOUT：標準出力

GM：グローバルマクロ変数

（S）

引き継ぎ情報設定ジョブの実行を中止します。

（O）

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.15 外部DBを利用する場合のトラブルへの対処」を参照して対処してください。

3　KAVSで始まるメッセージ（スケジューラーおよび共通処理に関するメッセージ）

KAVSで始まるメッセージ（スケジューラーおよび共通処理に関するメッセージ）について説明します。

3.1　KAVSで始まるメッセージの一覧

KAVSで始まるメッセージ（スケジューラーおよび共通処理に関するメッセージ）の一覧を次に示します。

互換用ISAM構成でJP1/AJS3を運用する場合は，JP1/AJS2のマニュアルを参照してください。

補足事項

KAVSで始まるメッセージには，キューレスジョブ実行機能に関するメッセージも含まれています。

KAVS0100-E

Illegal option (オプション) exists.

不正なオプション(オプション)が指定されています

不適切なオプションを指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

正しいオプションを指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0101-E

Value for option (オプション) is not specified.

オプション(オプション)の値が指定されていません

値を必要とするオプションに対して，値を指定していません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

オプションの値を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0102-E

Extra argument(s) exist.

余分な引数が指定されています

不要な引数を指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

不要な引数を削除したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0103-E

Invalid value for option (オプション).

オプション(オプション)の値に誤りがあります

オプションの値を誤って指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

オプションの値を正しく指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0104-E

Option (オプション) appears twice or more.

オプション(オプション)が2回以上指定されています

同じオプションを2回以上指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

2回以上指定したオプションを，1回だけに指定し直したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0105-E

Jobnet name not specified.

ジョブネット名の指定がありません

ジョブネット名を指定していません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ジョブネット名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0106-E

Cannot treat as Jobnet. : 名前

ジョブネットとして扱えません:名前

「名前」で表示されたものは，ジョブネットとして扱えません。

リリース登録されているジョブネット（リリース先ジョブネット）の場合は，「適用中」状態のジョブネット定義がないおそれがあります。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，複数のジョブネットを指定（正規表現での指定を含む）した場合は，コマンドの実行を続行します。

（O）

「名前」が表示される場合は，ユニットとして扱えるユニット名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

「名前」が表示されない場合は，ジョブネット名に使用できない文字を使っていないか確認してください。使用できない文字を削除したあと，コマンドを再実行してください。

使用できない文字を次に示します。

（

）

，（コンマ）

：（コロン）

；（セミコロン）

＝

/

空白文字

リリース登録されているジョブネットの場合は，ajsreleaseコマンドまたはJP1/AJS3 - Viewでリリース情報の一覧を表示し，「適用中」状態のジョブネット定義があるかどうかを確認してください。「適用中」状態のジョブネット定義がない場合は，ajslocaldateコマンドで「適用中」状態のジョブネット定義があった時間に変更してから，該当するジョブネットを削除してください。

KAVS0107-E

Scheduler service has not started.

スケジューラーサービスが開始していません

スケジューラーサービスを起動していません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

jajs_spmdコマンドでスケジューラーサービスを起動したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0108-E

Only super user or administrator can execute.

スーパーユーザまたはアドミニストレータでなければ実行できません

スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持たないユーザーがコマンドを実行しようとしました。AJS管理者で運用する環境の場合は，AJS管理者ではないユーザー，またはスーパーユーザー権限を持たないユーザーがコマンドを実行しようとしました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持つユーザーがコマンドを実行してください。

WindowsでUAC機能が有効の場合は，管理者で再度コマンドを実行してください。

AJS管理者で運用する環境の場合は，AJS管理者，またはスーパーユーザー権限を持つユーザーがコマンドを実行してください。

KAVS0110-E

Jobnet (ジョブネット名) is in execution.

ジョブネット(ジョブネット名)は実行中です

ジョブネットは実行中です。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ジョブネットの実行が終了したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0111-E

Unit name not specified.

ユニット名の指定がありません

ユニット名を指定していません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニット名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0112-E

Cannot treat as Unit. : 名前

ユニットとして扱えません:名前

「名前」で表示されたものは，ユニットとして扱えません。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，複数のユニットを指定（正規表現での指定を含む）した場合は，コマンドの実行を続行します。

（O）

「名前」が表示される場合は，ユニットとして扱えるユニット名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

「名前」が表示されない場合は，ジョブネット名に使用できない文字を使っていないか確認してください。使用できない文字を削除したあと，コマンドを再実行してください。

使用できない文字を次に示します。

（

）

，（コンマ）

：（コロン）

；（セミコロン）

＝

/

空白文字

KAVS0113-E

No authority for Unit (ユニット名).

ユニット(ユニット名)に対する権限がありません

ユニットに対する権限がありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニットに対して権限を持つユーザーが，コマンドを実行してください。

KAVS0115-E

Unit (ユニット名) already registered as Jobnet.

ユニット(ユニット名)はジョブネットとして既に登録されています。

ユニットはジョブネットとしてすでに登録されています。

次の原因が考えられます。

登録済みのユニットに対して関連情報変更オプションを指定している

登録済みのホストリンクジョブネットに対してホストリンクジョブネット情報変更オプションを指定している

配下のユニットが登録済みのプランニンググループに対してジョブネットコネクタ情報変更オプションを指定している

登録済みのユニットに対してジョブネットコネクタ情報変更オプションを指定している

登録済みのユニットに対して待ち合わせ条件変更オプションを指定している

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニットの登録を解除したあと，コマンドを再実行してください。また，ajschangeコマンドの待ち合わせ条件変更オプションまたはajschgnetコマンドの関連情報変更オプションを指定し，ユニット名にサスペンド中のジョブまたはジョブネットを指定する場合は，-Sオプションを付けてコマンドを再実行してください。

KAVS0116-E

Cannot specify these options together.

同時に指定できないオプションが指定されています

オプションの組み合わせに誤りがあります。次に示す要因が考えられます。

同時に指定できないオプションを指定しています。

処理対象となる物理ホストまたは論理ホストで同時に指定できないオプションを指定しています。

処理対象となる論理ホストの実行系または待機系で同時に指定できないオプションを指定しています。

処理対象となるデータベース種別で同時に指定できないオプションを指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

指定したオプションを確認し，同時に指定できるオプションの組み合わせで，コマンドを再実行してください。

KAVS0117-E

Job name not specified.

ジョブ名の指定がありません

ジョブ名を指定していません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ジョブ名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0119-E

Cannot use - in use by other user. : ユニット名またはファイル名

ほかで使用中のため操作できません:ユニット名またはファイル名

操作しようとしているジョブ，ジョブネット，またはジョブグループを，ほかのユーザーが使用しているため操作できません。または，操作しようとしているファイルを，ほかのユーザーが使用しているため操作できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ほかのユーザーの使用が終了したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0123-E

Cannot read configuration definition parameter - no authorization.

権限がないため構成定義パラメーターを入力できません

構成定義パラメーターを入力できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

構成定義パラメーターを設定し直したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0125-E

Cannot open specified file (ファイル名). : 保守情報

指定したファイル(ファイル名)がオープンできません:保守情報

指定したファイルがオープンできません。次に示す要因が考えられます。

アクセス権限がないファイルを指定している。

存在しないファイルを指定している。

すでに存在しているファイルと同じ名称のファイルを作成しようとしている。

読み込み専用のファイルを指定している。

使用中のファイルを指定している。

ファイル名またはディレクトリ名に不正な文字を指定している。

ディレクトリを指定している。

ファイルを書き込もうとしているファイルシステム，またはデバイスに空き容量が不足している。

プロセスやシステムが処理できるファイル数の制限を超えている。

メモリーが不足している。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ファイルの誤りを訂正したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0126-E

Operand value exceeds prescribed length.

オペランドの値が規定長を超えています

オペランドの値が規定長を超えています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

オプションの値を訂正したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0127-E

Specified file (ファイル名) does not exist.

指定したファイル(ファイル名)は存在しません

指定したファイルはありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ファイル名を正しく指定したあと，またはファイルを作成したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0129-E

Jobnet (ジョブネット名) is not executing.

ジョブネット(ジョブネット名)は実行中ではありません

ジョブネットは実行中ではありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ジョブネットの実行中にコマンドを再実行してください。

KAVS0130-E

Specified Jobnet (ジョブネット名) is not registered.

指定したジョブネット(ジョブネット名)は登録されていません

指定したジョブネットは登録されていません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ジョブネットを登録したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0132-E

Job error information directory (ディレクトリ名) does not exist.

ジョブエラー情報ディレクトリ(ディレクトリ名)は存在しません

環境設定パラメーターJOBINFDIRに指定したジョブエラー情報ディレクトリがありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ジョブエラー情報ディレクトリを作成したあと，コマンドを再実行してください。

環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

KAVS0135-E

Job error information directory name (ディレクトリ名) is invalid.

ジョブエラー情報ディレクトリ名(ディレクトリ名)が不正です

環境設定パラメーターJOBINFDIRが不正です。

次の原因が考えられます。

環境設定パラメーターに指定したディレクトリが誤っている

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

正しいジョブエラー情報ディレクトリ名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

ジョブエラー情報ディレクトリ名の設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

KAVS0141-E

Cannot operate specified Jobnet (ユニット名) under current condition.

指定したジョブネット(ユニット名)は操作できる状態ではありません

指定したジョブネットは操作できる状態ではありません。

次の原因が考えられます。

実行されていないジョブネットを再実行した

終了状態でないジョブを再実行した

実行中のルートジョブネットに対して，保留オプションを指定して再実行した

実行中であり，かつリモートジョブネットのルートジョブネットを再実行した

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

コマンドが実行できる状態のユニット名を指定したあと，再実行してください。

再実行については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.5.11 実行が終了したジョブネットやジョブを再実行する」を参照してください。

KAVS0143-E

Cannot execute - currently in process of restriction.

制限処理中のため実行できません

制限処理中のため，即時実行登録および再実行ができません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

実行抑止，または制限停止状態を解除したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0144-E

No authority for Job (ジョブ名).

ジョブ(ジョブ名)に対する権限がありません

ジョブに対する権限がありません。

（S）

コマンドの実行を終了します。ただし，複数のジョブを指定（正規表現での指定を含む）した場合は，コマンドの実行を続行します。

（O）

ジョブに対して権限を持つユーザーがコマンドを実行してください。

KAVS0145-E

Cannot treat as Job. : ユニット名

ジョブとして扱えません:ユニット名

ジョブに対してだけ実行できるコマンドを，ジョブ以外のユニットに対して実行しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，複数のジョブを指定（正規表現での指定を含む）した場合は，処理を続行します。

（O）

ユニット名にジョブ名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0146-E

Options (オプション) are specified too many times.

オプション(オプション)の指定が多すぎます

オプションの指定が多過ぎます。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

同時に指定できるオプションの数を確認したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0150-E

Backup information directory name (ディレクトリ名) is too long.

退避情報ディレクトリ名(ディレクトリ名)が長すぎます

退避情報ディレクトリ名を，256バイト以上の文字列で指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

退避情報ディレクトリ名を255バイト以内で指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0157-E

A relation in opposite direction already exists among elements in the specified Unit (ユニット名).

指定されたユニット(ユニット名)の要素間は既に逆方向で関連設定されています

指定されたユニットは，すでに逆方向で関連づけられています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

関連情報変更オプションの値を見直したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0158-E

Invalid value for option (オプション) on specified Unit (ユニット名).

ユニット(ユニット名)に指定したオプション(オプション)に誤りがあります

ユニットに指定した関連情報変更オプションに誤りがあります。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

関連情報変更オプションの値を見直したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0159-W

Option (オプション) has been ignored which is incompatible with the Unit (ユニット名).

ユニット(ユニット名)に指定できないオプション(オプション)を無効にしました

ユニットに指定できないオプションを無効にしました。

（S）

処理を続行します。

KAVS0161-I

Unit does not found for selected option. : ユニット名

選択オプションにあうユニットが存在しません:ユニット名

次の原因が考えられます。

指定したユニット名には選択オプションに合うユニットがない

指定したユニットの上位ユニットに対して参照権限がない

コマンドの操作対象にならないユニットが指定されている

リリース登録されているジョブネット（リリース先ジョブネット）の場合は，次の原因も考えられます。

スケジューラーサービスローカル日時が過去に戻されたため「適用中」状態のジョブネット定義がない

「適用終了」状態のジョブネット定義が削除された

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

誤りがある場合は，誤りを訂正して再実行してください。

スケジューラーサービスローカル日時を過去に戻している場合は，ajslocaldateコマンドで，変更する前の日時に戻してから再実行してください。

KAVS0162-E

Invalid scheduler service name. : サービス名

スケジューラーサービス名の指定に誤りがあります:サービス名

-Fオプション，または環境変数AJSCONFに指定したスケジューラーサービス名を誤って指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

スケジューラーサービス名を正しく指定したあと，コマンドを再実行してください。

環境変数については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　付録A.1 環境変数を定義するときの注意事項」を参照してください。

KAVS0166-E

Cannot create a plan for the specified period. : ジョブネット名

指定した期間の予定は作成できません:ジョブネット名

指定した期間で予定を作成できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットのスケジュール定義を見直したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0167-E

Specified registration number is not found. : ジョブネット名

指定した登録番号は登録されていません:ジョブネット名

指定した登録番号は登録されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

登録番号を正しく指定したあと，またはジョブネットを登録したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0168-E

Invalid information in definition schedule file (予定情報ファイル名). (sentence: 文番号, information: 情報番号)

予定情報ファイル(予定情報ファイル名)の情報に誤りがあります (文番号:文番号，情報番号:情報番号)

予定情報ファイルのパラメーターを誤って指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　5.4 予定情報ファイルの作成」を参照し，予定情報ファイルの内容を訂正したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0169-E

Cannot operate - Jobnet has been shutdown. : ジョブネット名

閉塞されているため操作はできません:ジョブネット名

指定したジョブネットは閉塞しています。

次の原因が考えられます。

参照するカレンダーに定義しているユニットがない

排他スケジュールに定義したユニットがない

（S）

処理を終了します。

（O）

閉塞したジョブネットの登録を解除後，スケジュール定義を見直して再登録してください。必要であれば，コマンドを再実行してください。

KAVS0170-E

No authority for schedule definition file (予定情報ファイル名).

予定情報ファイル(予定情報ファイル名)に対する権限がありません

指定した予定情報ファイルに対する権限がありません。

（S）

処理を終了します。

（O）

予定情報ファイルに対して権限を持つユーザーがコマンドを実行してください。

KAVS0171-E

Temporary directory (ディレクトリ名) does not exist.

テンプディレクトリ(ディレクトリ名)は存在しません

環境設定パラメーターAJSTMPDIRに指定した，一時ファイル用ディレクトリがありません。

（S）

処理を終了します。

（O）

一時ファイル用ディレクトリ名を正しく指定したあと，または一時ファイル用ディレクトリを作成したあと，コマンドを再実行してください。

設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

KAVS0172-E

Temporary directory name (ディレクトリ名) is invalid.

テンプディレクトリ名(ディレクトリ名)が不正です

環境設定パラメーターAJSTMPDIRに指定した一時ファイル用ディレクトリ名の指定に誤りがあります。

次の原因が考えられます。

一時ファイル用ディレクトリ名が指定されていない

一時ファイル用ディレクトリ名に181バイト以上の名称が指定されている

一時ファイル用ディレクトリ名にファイル名を指定している

ディレクトリ名に使用できない文字を使用している

（S）

処理を終了します。

（O）

スケジューラーサービスの環境設定で指定した一時ファイル用ディレクトリ名を修正し，スケジューラーサービスを再起動したあと，コマンドを再実行してください。

使用できない文字を次に示します。

ディレクトリ名に使用できない文字（Windows）

￥／；＊？”＜＞｜ ： ，

ディレクトリ名に使用できない文字（UNIX）

￥／；＊？”＜＞｜　空白　．　＆　' `　~ ( )

KAVS0173-E

No authority to use temporary directory (ディレクトリ名).

テンプディレクトリ(ディレクトリ名)に対する権限がありません

環境設定パラメーターAJSTMPDIRに指定した，一時ファイル用ディレクトリに対する権限がありません。

（S）

処理を終了します。

（O）

一時ファイル用ディレクトリに対して，権限を持つユーザーがコマンドを実行してください。

KAVS0175-E

Schedule definition file (ファイル名) contains undefined unit(s).

予定情報ファイル(ファイル名)の中に存在しないユニット定義があります

予定情報ファイルの中にないユニットの実行予定があります。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

コマンドに指定したユニットの予定情報ファイルを指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0176-E

Table name is invalid.

テーブル名が不正です

構成定義ファイルに，テーブル名を誤って指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

構成定義ファイルにテーブル名を正しく指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0177-E

Database type is invalid.

データベースの種別が不正です

指定したデータベースを操作できません。

（S）

処理を終了します。

（O）

データベースの種別を正しく設定したあと，コマンドを再実行してください。

複数のスケジューラーサービスを構築している環境を，高度な設定をして標準構成にデータ移行する場合は，すべてのスケジューラーサービスに対してJP1/AJS3データベースのセットアップが完了してからjajs_migrateコマンドに-Sオプションを指定して再度実行してください。

KAVS0178-E

Tables already exist.

テーブルが作成済みです

テーブルが作成済みです。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

すでにテーブルが作成されているため，ajssetupコマンドを使用して再セットアップする必要はありません。再作成を行いたい場合は，データベース格納ディレクトリ配下のファイルを削除したあと，コマンドを再実行してください。

外部DBを利用する環境のセットアップの場合は，ODBCファイルデータソース名とデータベース名で指定したデータベースが，ほかのJP1/AJS3やスケジューラーサービスですでに使用中でないことを確認してください。使用中でないことが確認できた場合は，データベースを一度削除して再作成したあとでコマンドを再実行してください。

KAVS0179-E

Specified Scheduler service not exist.

指定したスケジューラーサービスは存在しません

指定したスケジューラーサービスがありません。

（S）

処理を終了します。

（O）

処理対象とするスケジューラーサービス名を正しく指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0180-E

Specified Execution ID was not found. : 保守情報

指定した実行ＩＤは登録されていません : 保守情報

指定した実行IDは登録されていません。

（S）

処理を終了します。

（O）

実行IDを正しく指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0181-E

Execution ID cannot be appointed.

実行ＩＤは指定できません

実行IDは指定できません。

（S）

処理を終了します。

（O）

実行IDを指定する必要はありません。

KAVS0182-E

Logical host name cannot be appointed.

論理ホスト名は指定できません

論理ホスト名は指定できません。

（S）

処理を終了します。

（O）

実行したコマンドは，リモート実行することはできません。処理を実行したいホスト上で，論理ホスト名を指定しないで実行してください。

KAVS0183-E

Unit name (ユニット名) is too long.

ユニット名が長すぎます:ユニット名

ユニット名を931バイト以上の文字列で指定しています。

（S）

処理を終了します。

（O）

ユニット名を930バイト以内で指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0184-E

Invalid execution ID. : 保守情報

実行ＩＤの指定に誤りがあります:保守情報

指定した実行IDに誤りがあります。

（S）

処理を終了します。

（O）

実行IDを正しく指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0185-E

Cannot operate - wait for start condition. : ユニット名

起動条件待ちで操作できません:ユニット名

起動条件待ちで操作できません。

（S）

処理を終了します。

（O）

起動条件待ち以外のユニットを指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0186-E

Package file name not specified.

パッケージファイル名の指定がありません

パッケージファイル名を指定していません。

（S）

処理を終了します。

（O）

パッケージファイル名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0187-E

Invalid host name. : ホスト名

ホスト名の指定に誤りがあります:ホスト名

ホスト名を誤って指定しています。

（S）

処理を終了します。

（O）

ホスト名を正しく指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0188-E

Contradiction in options (オプション) value for the Unit (ユニット名).

ユニット(ユニット名)に対するオプション(オプション)の値が矛盾しています

ユニットに対するオプションの値が矛盾しています。

次の原因が考えられます。

オプションに-wt，-th，-w，または-aが出力された場合

異常しきい値に，自動リトライする終了コードの下限値以上を指定した。

オプションに-ej，-el，-eh，-jS，-jG，-lP，または-uPが出力された場合

終了コードまたは変数（数値）を判定する範囲内に，整数値が存在しない。

オプションに-NLまたは-Ntが出力された場合

・ログ種別（-NLオプション）が「oth」以外で，任意のログ種別（-Ntオプション）を指定した。

・ログ種別（-NLオプション）が「oth」で，任意のログ種別（-Ntオプション）を指定していない。

オプションに-jd，-Ab，-rs，-re，-rc，または-riが出力された場合

・自動リトライを有効（-Abオプションに「y」を指定）にして，終了判定がしきい値による判定（-jdにcodを指定）以外を指定した。

・自動リトライの設定（-rs，-re，-rc，または-riオプション）を変更するときに，終了判定がしきい値による判定（-jdにcodを指定）以外を指定した。

・自動リトライを無効（-Abオプションに「n」を指定）にしていて，自動リトライの設定（-rs，-re，-rc，または-riオプション）を指定した。

・自動リトライを有効（-Abオプションに「y」を指定）にしていて，自動リトライする終了コードの下限（-rsオプション）または上限（-reオプション）に異常終了しきい値（-thオプション）以下の値を指定した。

・自動リトライする終了コードの下限（-rsオプション）に，上限（-reオプション）より大きい値を指定した。

オプションに-ct，-cc，または-ceが出力された場合

・起算猶予日数（-ceオプション）に起算日数（-ccオプション）より小さい値を指定した。

・起算方法を「起算しない」，「前日以前に振り替え」，または「翌日以降に振り替え」から，「前日以前の運用日に振り替え」に変更（-ctオプションにbeを指定）または「翌日以降の運用日に振り替え」に変更（-ctオプションにafを指定）する際に，起算日数（-ccオプション）に11以上の値を指定し，かつ起算猶予日数（-ceオプション）の指定を省略した。

・起算日数に11以上の値が定義されているジョブネットの起算方法を「前日以前に振り替え」または「翌日以降に振り替え」から，「前日以前の運用日に振り替え」に変更（-ctオプションにbeを指定），または「翌日以降の運用日に振り替え」に変更（-ctオプションにafを指定）する際に，起算日数（-ccオプション）と起算猶予日数（-ceオプション）の指定を省略した。

オプションに-enが出力された場合

フレキシブルジョブに対して，環境変数（-enオプション）に10,240バイト（-enオプションを複数指定した場合は指定値の合計長）を超える値を指定した。

オプションに-jdが出力された場合

フレキシブルジョブに対して，終了判定の種別（-jdオプション）にmdfまたはexfを指定し，かつ終了判定ファイル名（-jfオプション）の指定を省略した。

オプションに-jfが出力された場合

終了判定の種別がファイルによる判定（mdfまたはexf）のフレキシブルジョブに対して，終了判定ファイル名（-jfオプション）に「””」を指定して未定義の状態にしようとした。

上記以外の場合

ユニットに対するオプションの値が矛盾している。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

オプションに-wt，-th，-w，または-aが出力された場合

自動リトライする終了コードの上限および下限を変更して，コマンドを再実行してください。

オプションに-ej，-el，-eh，-jS，-jG，-lP，または-uPが出力された場合

範囲内に整数値が含まれるように次の値を見直したあと，コマンドを再実行してください。

下限の判定終了コード（-elオプション）

上限の判定終了コード（-ehオプション）

下限の変数判定数値（-jSオプション）

上限の変数判定数値（-jGオプション）

下限の境界条件（-lPオプション）

上限の境界条件（-uPオプション）

オプションに-NLまたは-Ntが出力された場合

任意のログ種別を設定する場合は，-NLオプションに「oth」，および-Ntオプションに任意のログ種別を指定して，コマンドを再実行してください。

オプションに-jd，-Ab，-rs，-re，-rc，または-riが出力された場合

次のようにオプションを見直したあと，コマンドを再実行してください。

自動リトライを有効にする場合は，-Abオプションに「y」を指定して，終了判定はしきい値による判定（-jdオプションの値に「cod」）を指定する。

自動リトライの設定（-rs，-re，-rc，または-riオプション）を変更する場合は，終了判定はしきい値による判定（-jdオプションの値に「cod」）を指定する。

自動リトライを無効にしている場合は，自動リトライの設定（-rs，-re，-rc，または-riオプション）は指定しない。

自動リトライを有効にしている場合は，自動リトライする終了コードの下限（-rsオプション）および上限（-reオプション）に異常終了しきい値（-thオプション）より大きい値を指定する。

自動リトライする終了コードの下限（-rsオプション）は，上限（-reオプション）以下の値を指定する。

オプションに-ct，-cc，または-ceが出力された場合

起算猶予日数（-ceオプション）に起算日数（-ccオプション）以上の値を指定して，コマンドを再実行してください。

オプションに-enが出力された場合

メッセージ中のユニット名がフレキシブルジョブの場合，環境変数（-enオプション）に10,240バイト以内の環境変数を指定して，コマンドを再実行してください。

オプションに-jdまたは-jfが出力された場合

メッセージ中のユニット名がフレキシブルジョブの場合，終了判定ファイル名（-jfオプション）に終了判定ファイルを指定して，コマンドを再実行してください。

上記以外の場合

エラーになったオプションと同時に指定する必要のあるほかの変更オプションが指定されていない，またはオプションに指定した値が現在のユニット定義情報と矛盾する値のため，変更できません。

メッセージ中の「オプション」に表示されているオプションの値を見直したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0189-E

Database file install directory is invalid. : ディレクトリ名 リターンコード

データベースファイル格納ディレクトリの指定に誤りがあります:ディレクトリ名 リターンコード

環境設定パラメーターAJSDBDIRECTORYに誤りがあります。

（S）

サービスを異常終了します。

（O）

環境設定パラメーターAJSDBDIRECTORYに指定したディレクトリを確認して，再セットアップしたあと，サービスを再起動してください。

また，ディレクトリの設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

KAVS0190-E

The scheduler service (スケジューラーサービス名) is not defined on the host (ホスト名).

ホスト(ホスト名)にはスケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)が定義されていません

実行対象のホストには，指定したスケジューラーサービスが定義されていません。

次の原因が考えられます。

指定したホスト名に誤りがある

指定したスケジューラーサービス名に誤りがある

（S）

処理を終了します。

（O）

ajssetupコマンドを実行した場合は，指定したホスト名（環境変数JP1_HOSTNAMEの設定または-mhオプション値）またはスケジューラーサービス名（環境変数AJSCONFの設定または-Fオプション値）の誤りを訂正して，コマンドを再実行してください。

また，それ以外のコマンドの場合は，指定したホスト名（環境変数JP1_HOSTNAMEの設定）またはスケジューラーサービス名（環境変数AJSCONFの設定または-Fオプション値）の誤りを訂正して，コマンドを再実行してください。

環境変数については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　1.4 環境変数一覧」を参照してください。

KAVS0191-E

Cannot communicate with scheduler service.

スケジューラーサービスと通信できません

スケジューラーサービスと通信中にサービスが停止したなどの理由で，スケジューラーサービスと通信できない状態が発生しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

スケジューラーサービスが停止していないか確認してください。原因を調査したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0192-E

Failed to make tables. : リターンコード

テーブルの作成に失敗しました:リターンコード

システム資源が不足しているため，ファイルを作成できませんでした。

（S）

処理を終了します。

（O）

カーネルパラメーターのセマフォと共有メモリーの設定値を見直してください。見直したあと，ajssetupコマンドを再実行してください。

カーネルパラメーターについては，リリースノートを参照してください。

KAVS0193-E

Cannot use - Unit (ユニット名) is in the suspend state.

ユニット(ユニット名)はサスペンド状態のため操作できません

指定されたユニットはサスペンド状態のため操作できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

サスペンド状態を解除したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0194-E

Cannot use - Unit (ユニット名) is not in the suspend state.

ユニット(ユニット名)はサスペンド状態ではないため操作できません

指定されたユニットは，サスペンド状態ではないため操作できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニットの実行登録を解除したあと，またはサスペンド状態にしたあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0196-E

Cannot use - JP1/AJS2 - Manager for Mainframe has not started. : ユニット名

JP1/AJS2 - Manager for Mainframeが起動されていないため操作できません:ユニット名

JP1/AJS2 - Manager for Mainframeのサービスが起動されていないため操作できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，複数のユニットを指定（正規表現での指定を含む）した場合は，処理を続行します。

（O）

JP1/AJS2 - Manager for Mainframeのサービスを起動したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0197-E

Abnormality occurred in JP1/AJS2 - Manager for Mainframe or in the mainframe. : ユニット名

JP1/AJS2 - Manager for Mainframe又はメインフレームで異常が発生しました:ユニット名

JP1/AJS2 - Manager for Mainframe，またはメインフレームで異常が発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，複数のユニットを指定（正規表現での指定を含む）した場合は，処理を続行します。

（O）

次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

Windowsイベントログ（Windowsの場合）

syslog（UNIXの場合）

JP1/AJS2 - Manager for Mainframeの必要資料

KAVS0198-E

Cannot use - Unit (ユニット名) is currently setting or releasing the suspend setting.

ユニット(ユニット名)は現在サスペンド設定中又は解除中なので操作できません

ほかのユーザーがユニットをサスペンド状態にしているか，またはサスペンド状態を解除しているため操作できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，複数のユニットを指定（正規表現での指定を含む）した場合は処理を続行します。

（O）

処理が終了したあと，再実行してください。

KAVS0199-E

Cannot use because the suspend function is ineffective. : ユニット名

サスペンド機能が有効でないため操作できません:ユニット名

サスペンド機能が使用できるようにセットアップされていないため操作できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，複数のユニットを指定（正規表現での指定を含む）した場合は，処理を続行します。

（O）

ajssetup -mでサスペンド機能が使用できるようにセットアップしたあと，再実行してください。

KAVS0200-I

Scheduler service started. (スケジューラーサービス名)

スケジューラーサービスを開始しました(スケジューラーサービス名)

スケジューラーサービスを起動しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS0201-I

Scheduler service ended. (スケジューラーサービス名)

スケジューラーサービスを終了しました(スケジューラーサービス名)

スケジューラーサービスを終了しました。

（S）

スケジューラーサービスを終了しました。

KAVS0202-E

Log daemon ended abnormally. (code: コード)

履歴デーモンが異常終了しました(code:コード)

履歴デーモンが異常終了しました。

（S）

履歴デーモンの処理を中止します。ただし，スケジューラーサービスによる運用は続行します。

（O）

システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS0203-I

Log file (交代前スケジューラーログファイル名) has been changed to 交代後スケジューラーログファイル名.

履歴ファイル(交代前スケジューラーログファイル名)を履歴ファイル(交代後スケジューラーログファイル名)に交代します

スケジューラーログファイルが構成定義パラメーターで指定した容量を超えるため，スケジューラーログファイルを交代します。

（S）

処理を続行します。

（O）

必要に応じて，スケジューラーログファイルのバックアップを取ってください。

KAVS0204-E

Scheduler service (スケジューラーサービス名) ended (name: プロセス名, code: 戻り値), but Scheduler service restart.

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)が異常終了したため、再起動します(name:プロセス名，code:戻り値)

スケジューラーサービスが異常終了したため再起動します。

（S）

処理を続行します。

（O）

システム管理者に連絡して資料を採取してください。詳細については，「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください。

KAVS0208-E

Scheduler service is active.

スケジューラーサービスは起動中です

スケジューラーサービスはすでに起動しています。

（S）

処理を終了します。

KAVS0209-E

Scheduler service is inactive.

スケジューラーサービスは停止中です

スケジューラーサービスはすでに停止しています。

（S）

処理を終了します。

KAVS0210-I

Local time has been changed from 変更前ローカル日時 to 変更後ローカル日時.

ローカル日時を(変更前ローカル日時)から(変更後ローカル日時)に変更しました

スケジューラーサービスのローカル日時を変更しました。

（S）

処理を終了します。

KAVS0211-W

Standstill of last scheduler service (プロセス名) was incomplete.

前回のスケジューラーサービス(プロセス名)の停止が不完全でした

前回のスケジューラーサービスの停止時，完全に停止処理がされていません。ジョブが実行中に不当に停止されたおそれがあるため，ジョブの状態を確認してください。

（S）

サービスの起動を続行します。

（O）

ジョブの実行状態などに問題がないか確認してください。

KAVS0212-W

Failed in elimination of connection information of JP1/AJS2 - Manager for Mainframe. : 保守情報

JP1/AJS2 - Manager for Mainframeとの連携情報の削除に失敗しました:保守情報

JP1/AJS2 - Manager for Mainframeとの連携情報を削除できませんでした。

（S）

スケジューラーサービスのコールドスタート処理を続行します。

（O）

システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

また，JP1/AJS2 for Mainframeのhpsdelrelationコマンドを単体で起動して，連携情報の削除を実行してください。

hpsdelrelationコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 メインフレーム リファレンス編」を参照してください。

KAVS0213-I

The job-execution suppression option is set for the scheduler service (スケジューラーサービス名).

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)は、ジョブ実行抑止オプションが設定されています

ジョブ実行抑止オプションが設定されているため，ジョブは実行されません。

（S）

処理を続行します。

（O）

ジョブを実行させる場合，ajsalter -s noneでジョブ実行抑止を解除し，運用を継続してください。

KAVS0214-I

The generation management sub-daemon (スケジューラーサービス名) started.

世代管理サブデーモン(スケジューラーサービス名)を開始しました

世代管理サブプロセスを起動したことを通知するメッセージです。

（S）

処理を続行します。

KAVS0215-I

The generation management sub-daemon (スケジューラーサービス名) ended.

世代管理サブデーモン(スケジューラーサービス名)を終了しました

世代管理サブプロセスを終了したことを通知するメッセージです。

（S）

処理を続行します。

KAVS0216-E

The generation management sub-daemon (スケジューラーサービス名) ended abnormally. (code: コード)

世代管理サブデーモン(スケジューラーサービス名)が異常終了しました(code:コード)

世代管理サブプロセスが異常終了したため，ジョブネット登録情報の削除処理はスケジュール制御プロセス（ajsschd）で行われます。

（S）

処理を続行します。

（O）

このエラーメッセージの前後に出力されたメッセージに従って対処してください。

KAVS0217-E

The generation management sub-daemon (スケジューラーサービス名) ended abnormally, so the generation management sub-daemon will now restart.

世代管理サブデーモン(スケジューラーサービス名)が異常終了したため、再起動します

世代管理サブプロセスが異常終了したため，世代管理サブプロセスを再起動します。

（S）

処理を続行します。

（O）

このエラーメッセージの前後に出力されたメッセージに従って対処してください。

KAVS0218-E

The database is still being accessed, so the cold start of the scheduler service (スケジューラーサービス名) ended abnormally.

データベースへのアクセスが残っているためスケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)をコールドスタートできませんでした

コールドスタートしようとしたスケジューラーサービスのデータベースへのアクセスが残っていたため，データベースの登録情報が消去できず，スケジューラーサービスをコールドスタートできませんでした。次の理由が考えられます。

対象のスケジューラーサービスに対して，JP1/AJS3 - Viewを接続している。

対象のスケジューラーサービスに対して，JP1/AJS3 - Web Consoleを接続している。

対象のスケジューラーサービスに対して，JP1/AJS3のコマンドを実行している。

JP1/AJS3 - ViewおよびJP1/AJS3 - Web Consoleからの接続状況は，ajsstatusコマンドまたはjajs_statusコマンドで確認できます。各コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド」を参照してください。

（S）

処理を中止します。

（O）

JP1/AJS3 - Viewを接続している場合

jajs_hstd_stopコマンドを実行してajsinetdプロセスを一時的に停止し，jajs_hstdコマンドを実行してajsinetdプロセスを起動してください。

jajs_hstdコマンドおよびjajs_hstd_stopコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド」を参照してください。

JP1/AJS3 - Web Consoleを接続している場合

jajs_hstd_stopコマンドを実行してajscdinetdプロセスを一時的に停止し，jajs_hstdコマンドを実行してajscdinetdプロセスを起動してください。

jajs_hstdコマンドおよびjajs_hstd_stopコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド」を参照してください。

JP1/AJS3のコマンドを実行している場合

コマンドの終了を待つか，処理を中止してください。

データベースへアクセスしている処理を取り除いた状態で，jajs_spmdコマンドに-coldオプションおよび-n jajs_schdオプションを指定して対象スケジューラーサービスに対して再度コールドスタートを実行してください。

KAVS0219-E

Startup will now stop due to a stop request to the scheduler service. (スケジューラーサービス名)

スケジューラーサービスの停止要求により、起動処理を中止します:スケジューラーサービス名

ほかでスケジューラーサービスの停止要求があったため，起動処理を中止します。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

スケジューラーサービスを起動してよい場合，コマンドを再実行してください。

KAVS0220-I

Scheduler log output process started.

スケジューラーログ出力プロセスを開始しました

スケジューラーログ出力プロセスを開始しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS0221-I

Scheduler log output process ended.

スケジューラーログ出力プロセスを終了しました

スケジューラーログ出力プロセスを終了しました。

（S）

スケジューラーログ出力プロセスを終了しました。

KAVS0222-E

Host name (ホスト名) is too long.

ホスト名が長すぎます : ホスト名

ホスト名を33バイト以上の文字列で指定しています。

（S）

処理を終了します。

（O）

ホスト名を32バイト以内で指定したあと，コマンドを再実行してください。jajs_migrateコマンドを実行した場合，コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　2. セットアップコマンド　jajs_migrate」を参照してください。

KAVS0230-E

Connection to database has been reset.

データベースとの接続が切断されました

データベースとの接続が切断されたことを検知したため，スケジューラーサービスを停止します。

使用しているデータベースが停止しているおそれがあります。

（S）

スケジューラーサービスを停止します。

（O）

Windowsイベントログまたはsyslogに出力されたデータベースのメッセージを参照し，データベースとスケジューラーサービスが接続できる状態にしたあと，スケジューラーサービスを起動させてください。

外部DBを利用している場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.15 外部DBを利用する場合のトラブルへの対処」を参照してください。

KAVS0231-W

Cannot read job-status reporting port information,service name=サービス名

ジョブ状態通知ポートの情報が読み込めません サービス名=サービス名

メッセージに表示されたサービス名のポート番号が読み込めません。ポート番号に「20245」を仮定してスケジューラーサービスを起動します。

（S）

処理を続行します。

（O）

servicesファイルを確認し，正しいサービス名とポート番号を設定したあと，再起動してください。

JP1/AJS3で使用するポートについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録A.1 ポート番号一覧」を参照してください。

KAVS0232-W

Cannot read host name information. : 保守情報1 保守情報2

ホスト名情報が取得できません : 保守情報1 保守情報2

自ホストの情報が取得できませんでした。そのため，判定ジョブやORジョブの終了メッセージのホスト名には何もセットされません。

（S）

処理を続行します。

（O）

JP1/Baseのホスト名情報設定（環境変数JP1_HOSTNAME）や，ネットワークの設定を見直してください。また，hostnameコマンドを使用して，自ホスト名が正しく設定されていることを確認してください。正しく設定したあと，スケジューラーサービスを再起動してください。

KAVS0240-I

Monitoring of a jobnet's start conditions started. (name: ジョブネット名: 実行ID)

ジョブネット(ジョブネット名:実行ID)の起動条件監視を開始します

ジョブネットの起動条件監視を開始します。実行IDは，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

（S）

処理を続行します。

KAVS0241-I

Monitoring of a jobnet's start conditions ended. (name: ジョブネット名: 実行ID, status: 状態)

ジョブネット(ジョブネット名:実行ID)の起動条件監視が終了しました(status:状態)

ジョブネットの起動条件監視が終了しました。実行IDは，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。「状態」に表示される文字列とその意味を次に示します。

u：監視未起動終了

c：監視打ち切り終了

i：監視中断

n：監視正常終了

（S）

処理を続行します。

（O）

状態に出力された文字列が「u」や「c」の値の場合，再度監視する必要があるときは，ジョブネットを再登録して監視を開始してください。

状態に出力された文字列が「i」や「n」の値の場合，対処は不要です。

KAVS0242-I

The execution request of the event job started. (name : ジョブ名 : 実行ID)

イベントジョブ(ジョブ名:実行ID)の実行要求を開始します

イベントジョブの実行要求を開始します。実行IDは，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

（S）

処理を続行します。

KAVS0243-E

Cannot terminate the jobnet(ジョブネットコネクタ名:実行ID) - jobnet for the connection destination is not registered.

接続先のジョブネットが実行登録されていないためジョブネットコネクタ(ジョブネットコネクタ名:実行ID)を終了できません

ジョブネットコネクタの実行を開始しましたが，接続先のジョブネットが実行登録されていないため，ジョブネットコネクタを終了できません。

（S）

ジョブネットコネクタの状態が異常検出実行中になります。

（O）

メッセージに出力されたジョブネットコネクタの定義から対応する接続先のジョブネットを確認し，対応する接続先のジョブネットを実行登録してください。

KAVS0244-E

Cannot start the jobnet for the connection destination(ジョブネット名:実行ID) - jobnet connector is not registered.

ジョブネットコネクタが実行登録されていないため接続先のジョブネット(ジョブネット名:実行ID)の実行を開始できません

接続先のジョブネットに，対応するジョブネットコネクタが定義されたルートジョブネットが実行登録されていないため，接続先のジョブネットの実行を開始できません。

（S）

接続先のジョブネットの状態が開始時刻待ちになります。

（O）

メッセージに出力された接続先のジョブネットの定義から対応するジョブネットコネクタを確認し，対応するジョブネットコネクタが定義されたルートジョブネットを実行登録してください。

KAVS0245-W

The execution result (execution-ID : 実行ID) of the jobnet (ジョブネット名) was deleted to create a new generation.

ジョブネット(ジョブネット名)の新規世代を作成するため実行結果(実行ＩＤ:実行ID)を削除しました

新規世代作成によってジョブネットの世代数が制限値を超えないように実行結果を一世代分だけ削除しました。起動条件付きジョブネットの場合，削除した監視中の世代から派生した世代も削除しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

保存世代数と予定世代数の合計値が制限値に達しています。保存世代数と予定世代数の合計値が制限値を超えないように，ジョブネットの定義と実行登録方法を見直してください。

ユニットの制限値については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録B.3 ユニットの制限値」を参照してください。

KAVS0246-E

The system failed to delete the execution result (execution-ID : 実行ID) of the jobnet (ジョブネット名). : 保守情報

ジョブネット(ジョブネット名)の実行結果(実行ＩＤ: 実行ID)の削除に失敗しました : 保守情報

実行結果を一世代分だけ削除しようとしましたが，削除に失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

直前に出力されているWindowsイベントログまたはsyslogのメッセージに従って対処してください。

KAVS0247-E

An attempt to delete the execution result (execution-ID: 実行ID) of the jobnet (ジョブネット名), which has a start condition, failed. : 保守情報

起動条件付きジョブネット(ジョブネット名)の実行結果世代(実行ＩＤ: 実行ID)の削除に失敗しました:保守情報

メモリー不足が発生したため，起動条件付きジョブネットの実行結果世代の削除に失敗しました。

保存世代数に達している場合，最も古い実行結果世代を一つ削除します。起動条件付きジョブネットの処理は，中断しないで継続します。

（S）

保存世代数に達している場合，最も古い実行結果世代を一つ削除して，処理を継続します。

（O）

メモリー不足を検知したため，実行結果世代の削除に失敗しました。

次の設定を確認してください。

UNIXの場合はリリースノートを参照し，カーネルパラメーターのメモリーに関する設定値が，見積もり値以上になっているか確認してください。

現象発生時に稼働しているプロセスの状態を確認し，見積もり値以上のメモリーがあるか確認してください。

削除された実行結果世代の状態を確認する場合は，スケジューラーログより状態を確認してください。

KAVS0248-I

End of a Job delayed. (name: ジョブ名: 実行ID)

ジョブ(ジョブ名:実行ID)の終了が遅延しています

ジョブの終了が遅延しています。実行IDは，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

（S）

処理を続行します。

（O）

ジョブの終了が遅延しているため，ジョブの状態やジョブが実行しているプログラムの処理状況を確認し，必要に応じて対処をしてください。

KAVS0249-W

The scheduler services stopped before execution of the job(ジョブ名:実行ID) began.

ジョブ(ジョブ名:実行ID)が実行開始する前にスケジューラーサービスが停止しました

ジョブが実行中になる前にスケジューラーサービスが停止したため，エージェントでジョブが実行開始しても，ジョブの状態が実行中になるのはスケジューラーサービス起動時となり，ジョブの実行所要時間の遅延検出が遅れるおそれがあります。

（S）

処理を続行します。

（O）

ajsshowコマンドで，他ホストで実行したジョブの実行開始日時または終了日時を確認し，ジョブが実行所要時間を超えて長時間実行中になっていないか確認してください。

KAVS0251-I

保守情報

保守情報

キューレスジョブが実行開始しました。保守情報の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　付録C.2 キューレスエージェントサービスが出力するログ」を参照してください。

（S）

処理を続行します。

KAVS0252-I

保守情報

保守情報

キューレスジョブが正常終了しました。保守情報の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　付録C.2 キューレスエージェントサービスが出力するログ」を参照してください。

（S）

処理を続行します。

KAVS0253-E

保守情報

保守情報

キューレスジョブが異常終了しました。保守情報の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　付録C.2 キューレスエージェントサービスが出力するログ」を参照してください。

（S）

処理を続行します。

（O）

統合トレースログまたはジョブの実行結果詳細でエラー要因を確認して，エラー要因を取り除いたあと，該当するジョブを再実行してください。

KAVS0254-W

保守情報

保守情報

キューレスジョブが警告終了しました。保守情報の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　付録C.2 キューレスエージェントサービスが出力するログ」を参照してください。

（S）

処理を続行します。

（O）

統合トレースログまたはジョブの実行結果詳細でエラー要因を確認して，エラー要因を取り除いたあと，該当するジョブを再実行してください。

KAVS0260-I

Jobnet started. (name: ジョブネット名: 実行ID)

ジョブネット(ジョブネット名:実行ID)を開始します

ジョブネットを開始します。実行IDは，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

（S）

処理を続行します。

KAVS0261-I

Jobnet ended normally. (name: ジョブネット名: 実行ID)

ジョブネット(ジョブネット名:実行ID)が正常終了しました

ジョブネットが正常終了しました。実行IDは，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

（S）

処理を続行します。

KAVS0262-E

Jobnet ended abnormally. (name: ジョブネット名: 実行ID)

ジョブネット(ジョブネット名:実行ID)が異常終了しました

ジョブネットが異常終了しました。

（S）

処理を続行します。なお，実行IDは，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

（O）

配下のユニットの実行状態を確認し，正しく実行されていない原因を調べて対処してください。

KAVS0263-I

Job started. (name: ジョブ名: 実行ID, host: ホスト名, JOBID: ジョブ番号)

ジョブ(ジョブ名:実行ID)を開始します(host:ホスト名，JOBID:ジョブ番号)

ジョブを開始します。

（S）

処理を続行します。実行ID，ホスト名，およびジョブ番号は，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

KAVS0264-I

Job ended normally. (name: ジョブ名: 実行ID, host: ホスト名, code: コード, JOBID: ジョブ番号)

ジョブ(ジョブ名:実行ID)が正常終了しました(host:ホスト名，code:コード，JOBID:ジョブ番号)

ジョブが正常終了しました。実行ID，コード，およびジョブ番号は，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

（S）

処理を続行します。

KAVS0265-E

Job ended abnormally. (name: ジョブ名: 実行ID, status: 状態, code: コード, host: ホスト名, JOBID: ジョブ番号)

ジョブ(ジョブ名:実行ID)が異常終了しました(status:状態，code:コード，host:ホスト名，JOBID:ジョブ番号)

ジョブが異常終了しました。

「状態」に表示される文字列とその意味を次に示します。

a：異常検出

f：起動失敗

c：強制終了

?：終了状態不明

詳細については，［実行結果詳細］ダイアログボックスで確認してください。

実行IDとジョブ番号は，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

（S）

処理を続行します。

（O）

異常終了した原因を調べて，対処してください。原因を特定できない場合は，資料を採取したあとにシステム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

なお，PCジョブでコードが128の場合は，デスクトップヒープ領域不足でジョブが異常終了しているおそれがあります。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.3 JP1/AJS3のサービスの設定を変更する必要がある場合（Windows限定）」を参照し，必要であればJP1/AJS3サービスのアカウント変更を行います。また，同時ジョブ実行数やシステム全体の起動プロセスを見直すなど，デスクトップヒープ領域が不足しないよう対策を行ってください。

-eオプションを指定しないでjpomanevresetコマンドを実行したあと，JP1/AJS3サービスを起動した場合も，このメッセージが出力されます。これは，イベントリセットによるイベントジョブの実行終了に伴うメッセージのため，無視してください。

補足事項

終了状態不明になった場合の対処方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.6.9 ジョブの状態が終了状態不明になった場合のトラブルへの対処方法」を参照してください。

KAVS0266-I

To submit Job again, it is canceled. (name: ジョブ名: 実行ID, JOBID: ジョブ番号)

再サブミットのためにキューイング中のジョブ(ジョブ名:実行ID)をキャンセルします(JOBID:ジョブ番号)

スケジューラーサービス停止時に，ジョブ実行制御にキューイングされていたジョブ，およびサブミットを開始したがジョブ実行制御でキューイングされていないジョブをキャンセルします。

実行IDおよびジョブ番号は，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

（S）

ジョブ実行制御にキューイングされていたジョブ，およびサブミットを開始したがジョブ実行制御でキューイングされていないジョブをキャンセルし，「先行終了待ち」状態に戻します。そのあと，再サブミットによって「キューイング」状態になります。ただし，先行に異常終了したユニットがある場合は，再サブミットされないで「未実行終了」状態になります。

KAVS0267-I

All Jobnet entries canceled. (スケジューラーサービス名)

ジョブネットを全て登録解除しました(スケジューラーサービス名)

すべてのジョブネットの登録を強制的に取り消しました。

（S）

スケジューラーサービスのコールドスタート処理を続行します。

（O）

必要に応じてジョブネットの所有者に，登録が取り消されたことを知らせてください。

KAVS0268-W

Jobnet ended with warning. (name: ジョブネット名: 実行ID)

ジョブネット(ジョブネット名:実行ID)が警告終了しました

ジョブネットが警告終了しました。実行IDは，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

（S）

処理を続行します。

（O）

配下のユニットの実行状態を確認し，正しく実行されていない原因を調べて対処してください。

KAVS0269-W

Job ended with warning. (name: ジョブ名: 実行ID, code: コード, host: ホスト名, JOBID: ジョブ番号)

ジョブ(ジョブ名:実行ID)が警告終了しました(code: コード，host: ホスト名，JOBID: ジョブ番号)

ジョブが警告終了しました。実行IDとジョブ番号は，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

（S）

処理を続行します。

（O）

警告終了した原因を調べて，対処してください。ジョブの実行結果の詳細については，JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで確認してください。

KAVS0270-I

Jobnet cannot be executed while being held. (name: ジョブネット名: 実行ID)

ジョブネット(ジョブネット名: 実行ID)は保留中のため実行できません

ジョブネットは保留中のため実行できません。実行IDは，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

（S）

処理を続行します。

（O）

必要に応じて，ジョブネットの保留を解除してください。

KAVS0271-I

Job cannot be executed while being held. (name: ジョブ名: 実行ID)

ジョブ(ジョブ名: 実行ID)は保留中のため実行できません

ジョブは保留中のため実行できません。実行IDは，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

（S）

処理を続行します。

（O）

必要に応じて，ジョブの保留を解除してください。

KAVS0272-E

Jobnet (ジョブネット名: 実行ID) cannot be executed - error (保守情報) occurred.

続行不可能なエラー(保守情報)が発生したためジョブネット(ジョブネット名: 実行ID)は実行できません

「保守情報」に表示されるエラーが発生したため，ジョブネットを実行できません。実行IDは，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

（S）

ジョブネットを閉塞状態にします。

（O）

このメッセージの前に出力されたメッセージから原因を調査し，エラー原因を取り除いてください。

そのあと，閉塞状態になったジョブネットの登録を解除し，ジョブネットを再登録してください。

KAVS0273-E

Jobnet (ジョブネット名: 実行ID) cannot be scheduled - error (保守情報) occurred.

続行不可能なエラー(保守情報)が発生したためジョブネット(ジョブネット名: 実行ID)の次回実行予定が求められません

「保守情報」に表示されるエラーが発生したため，ジョブネットの次回実行予定を登録できません。原因として，ジョブネットのスケジュール定義［排他スケジュール］または［他のジョブグループのカレンダーを参照］に存在しないユニットが指定されていることが考えられます。実行IDは，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

（S）

ジョブネットを閉塞状態にします。

（O）

ジョブネットのスケジュール定義［排他スケジュール］または［他のジョブグループのカレンダーを参照］の設定に誤りがないかを確認してください。

誤りがない場合は，このメッセージの前に出力されたメッセージから原因を調査し，エラー原因を取り除いてください。

そのあと，閉塞状態になったジョブネットの登録を解除し，ジョブネットを再登録してください。

KAVS0274-E

The number of jobnets for execution registration exceeded the limit. (Jobnet: ジョブネット名, code: コード)

登録可能なジョブネット数が限界値を越えました(Jobnet: ジョブネット名, code: コード)

実行登録できるジョブネットの数が制限値を超えたため，次回実行予定を登録できません。

（S）

ジョブネットの次回実行予定をなしにします。

（O）

不要なジョブネットの登録を解除したあと，ジョブネットを再登録してください。

KAVS0275-I

Start of a Jobnet delayed. (name: ジョブネット名: 実行ID)

ジョブネット(ジョブネット名: 実行ID)の開始が遅延しています

ジョブネットの開始が遅延しています。

ジョブネットが遅延すると，そのジョブネットのあとに実行するように関連づけられているジョブネットにも影響を与え，業務全体の実行に影響を与えるおそれがあります。

実行IDは，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

（S）

処理を続行します。

（O）

ジョブネットの開始が遅延しているため，何らかの異常が発生しているおそれがあります。先行ユニットや上位ジョブネットの実行状況およびメッセージが出力されたジョブネットの状態を確認し，必要に応じて対処をしてください。

KAVS0276-I

End of a Jobnet delayed. (name: ジョブネット名: 実行ID)

ジョブネット(ジョブネット名: 実行ID)の終了が遅延しています

ジョブネットの終了が遅延しています。

ジョブネットが遅延すると，そのジョブネットのあとに実行するように関連づけられているジョブネットにも影響を与え，業務全体の実行に影響を与えるおそれがあります。

実行IDは，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

（S）

処理を続行します。

（O）

ジョブネットの終了が遅延しているため，何らかの異常が発生しているおそれがあります。先行ユニット，上位ジョブネット，メッセージが出力されたジョブネットおよび配下のユニットについて，状態や実行状況を確認し，必要に応じて対処をしてください。

KAVS0277-I

Start time for next execution schedule has been reached. (name: ジョブネット名: 実行ID)

ジョブネット(ジョブネット名: 実行ID)が実行中に予定世代の実行時刻に到達しました

ジョブネットの実行中に，予定世代が実行時刻に到達したり，起動条件が成立したりなど，新たにジョブネットの実行を開始しようとしました。しかし，多重起動を設定していないため，キューイングされました。

または，起動条件付きジョブネットの「打ち切り時間」に達しました。

実行IDは，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

（S）

処理を続行します。

（O）

ユーザーの運用に合わせた対処をしてください。

なお，起動条件付きジョブネットへの対処は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　8.1.1 起動条件監視中のジョブネットの停止」を参照してください。

KAVS0278-I

Job submit started. (name: ジョブ名: 実行ID)

ジョブ(ジョブ名: 実行ID)のサブミットを開始します

ジョブのサブミットを開始します。実行IDは，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

（S）

処理を続行します。

KAVS0279-E

Jobnet ended with execution-deferred status. (name: ジョブネット名: 実行ID)

ジョブネット(ジョブネット名: 実行ID)が繰り越し未実行になりました

ジョブネットが「繰り越し未実行」状態になりました。実行IDは，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

（S）

スケジュール制御プロセスの処理を続行します。

（O）

ジョブネットを再度実行する必要がある場合，ジョブネットを再実行または再登録してください。「繰り越し未実行」状態となった予定がすでにない場合は，ジョブネットを再登録するなどの対処をしてください。

ジョブネットが「繰り越し未実行」状態になる条件については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　6.1 ジョブネット・ジョブ・ジョブネットコネクタの状態」を参照してください。

KAVS0289-E

Manager's host name not specified.

マネージャのホスト名が指定されていません

リモートジョブネットの実行マネージャーを指定していません。

（S）

リモートジョブネットを異常終了させます。

（O）

リモートジョブネットの実行マネージャーを正しく指定したあと，リモートジョブネットを実行登録してください。

KAVS0291-E

Specified host name does not exist. : ホスト名

指定したホスト名(ホスト名)は存在しません

指定したホスト名はありません。

（S）

ジョブの実行時は，ジョブを異常終了（起動失敗）にして，処理を続行します。

コマンドの実行時は，コマンドの実行を中止します。

（O）

正しいホスト名を指定して，再実行してください。

KAVS0297-E

Cannot create directory or file (ディレクトリ名またはファイル名). : 保守情報1 保守情報2 保守情報3

ディレクトリ又はファイル(ディレクトリ名またはファイル名)が作成できません:保守情報1 保守情報2 保守情報3

一時ファイル用ディレクトリにアクセス権限がないなどの原因で，ディレクトリまたはファイルを作成できません。

（S）

処理を中止します。

（O）

一時ファイル用ディレクトリに更新権限があるか確認してください。

ルートジョブネットを確定実行登録したときにこのエラーが発生した場合は，ほかのユーザーが確定実行登録していることが考えられます。ほかのユーザーの確定登録が終了したあとで，確定登録の操作を再度実行してください。

KAVS0300-E

Unit does not exist.

ユニットは存在しません

次の原因が考えられます。

指定したユニットをほかのユーザーが削除した

実行登録したジョブネットスケジュールのカレンダー情報に指定したジョブグループがない

（S）

処理を終了します。

（O）

ウィンドウをオープンし直してください。

KAVS0301-E

No authorization.

権限がありません

次の原因が考えられます。

ユニット（下位のユニットを含む）または関連するファイル（標準エラー出力ファイルなど）に対する権限がない

環境変数JP1_USERNAMEに指定したJP1ユーザー名のユーザーマッピング処理で，メモリー不足が発生し，ユニットに対する権限の確認ができない

ajsembdbinstlコマンドの-iオプションに指定したパスに権限がない

（S）

処理を終了します。

（O）

権限を持つユーザーが処理を実行してください。

AJS管理者で運用している場合は，AJS管理者に対して権限があるか見直してください。

KAVS0304-E

In use by other user.

ほかで使用中です

ほかのユーザーがユニットを使用しています。

（S）

処理を終了します。

（O）

ほかのユーザーの使用が終了したあと，再操作してください。

KAVS0311-E

Invalid Unit definition.

ユニットの定義内容が不正です

ユニットの定義内容に誤りがあります。

（S）

処理を中止します。ただし，複数のユニット定義ファイル名を指定した場合，処理を継続します。

（O）

ユニット定義ファイルを正しく記述したあと，コマンドを再実行してください。

また，ユニット定義ファイルの設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　5. 情報定義ファイルの作成」を参照してください。

KAVS0314-E

File processing count exceeds the limit.

処理できるファイル数の上限を超えました

処理できるファイル数が制限値を超えました。

（S）

処理を中止します。

（O）

不要なウィンドウやダイアログボックス，および不要なファイルを削除し，使用できる領域を確保したあとに再実行してください。

UNIXの場合，カーネルパラメーターの次の項目を確認してください。

プロセスやシステムの最大ファイルオープン数

最大ファイル記述子数（ファイルシステムにかかわる制限値）

また，リリースノートを参照し，ファイルシステムに関する設定を変更してください。

KAVS0315-E

Not enough space in file system.

ファイルシステムに十分な領域がありません

ファイルシステムに十分な領域がありません。

（S）

処理を中止します。

（O）

不要なウィンドウやダイアログボックス，および不要なファイルを削除し，使用できる領域を確保したあとに再実行してください。

UNIXの場合，カーネルパラメーターの次の項目を確認してください。

プロセスやシステムの最大ファイルオープン数

最大ファイル記述子数（ファイルシステムにかかわる制限値）

また，リリースノートを参照し，ファイルシステムに関する設定を変更してください。

KAVS0317-E

Lock resources count exceeds the limit.

処理できるロック資源数の上限を超えました

システムで処理できるファイルロック資源数の上限を超えました。

（S）

処理を終了します。

（O）

不要なウィンドウやダイアログボックス，および不要なファイルを削除し，使用できる領域を確保したあとに再実行してください。

UNIXの場合，カーネルパラメーターの次の項目を確認してください。

プロセスやシステムの最大ファイルオープン数

最大ファイル記述子数（ファイルシステムにかかわる制限値）

また，リリースノートを参照し，ファイルシステムに関する設定を変更してください。

KAVS0318-E

System resources became insufficient.

システムリソース不足が発生しました

システムリソースが不足しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

不要なウィンドウやダイアログボックスを閉じたあと，再実行してください。

UNIXの場合，カーネルパラメーターの次の項目を確認してください。

プロセスやシステムの最大ファイルオープン数

最大ファイル記述子数（ファイルシステムにかかわる制限値）

カーネルパラメーターについては，リリースノートを参照してください。

KAVS0319-E

Files not exist or cannot access files by insufficient system resources. : 保守情報

ファイルが存在しないかシステム資源不足のためファイルにアクセスできません:保守情報

次の理由でファイルにアクセスできませんでした。

ロックファイルやISAMファイルがない

環境設定パラメーターAJSTMPDIRに指定した一時ファイル用ディレクトリがない

JP1/AJS3 - Viewで［退避］または［回復］ダイアログボックス表示中に，ajsbkudelコマンドなどによって，対象の退避ボックスまたは退避ファイルが削除された

システム資源が不足している

（S）

処理を終了します。

（O）

環境設定パラメーターAJSDBDIRECTORYに指定したデータベースディレクトリに，ロックファイルやISAMファイルがあるか確認してください。ファイルがない場合は，スケジューラーサービスをセットアップしてください。ファイルがある場合は，環境設定パラメーターAJSTMPDIRに指定した一時ファイル用ディレクトリがあるか確認してください。

JP1/AJS3 - Viewで［退避］または［回復］ダイアログボックス表示中に，ajsbkudelコマンドなどによって，対象の退避ボックスまたは退避ファイルが削除された場合は，JP1/AJS3 - Viewで［退避］または［回復］ダイアログボックスを閉じてから再度表示させてください。

上記以外の場合は，カーネルパラメーターのセマフォと共有メモリーの設定値を見直してください。

カーネルパラメーターについては，リリースノートを参照してください。

KAVS0322-E

Cannot operate - Scheduler service has not started.

スケジューラーサービスが起動されていないため操作できません

指定したスケジューラーサービス名が正しくない，またはスケジューラーサービスを起動していないため操作できません。

ターミナルサービスおよびリモートデスクトップサービスを利用した操作ができません。

（S）

処理を終了します。

（O）

指定したスケジューラーサービスの名称を確認し，JP1/AJS3サービスを起動したあと，再操作してください。リモートジョブネットの実行時に出力された場合は，リモートジョブネットの実行先ホストで，環境設定パラメーターREMNETSERVICENAMEに指定したスケジューラーサービスを起動したあと，再操作してください。

ただし，次のコマンドの場合は，JP1/AJS3サービスを起動したあと，再操作してください。

ajsalter

ajschgstat

ajsentry

ajsintrpt

ajskill

ajsleave

ajsplan

ajsrelease

ajsrerun

ajsstart

ajsstop

ajssuspend

または，ターミナルサービスを利用しない環境で再操作してください。

KAVS0358-E

Cannot operate - JP1/AJS service has not started. (logical host=論理ホスト名)

JP1/AJSサービスが起動されていないため操作できません (論理ホスト=論理ホスト名)

JP1/AJS3サービスが起動されていないため，操作できません。

（S）

処理を終了します。

（O）

JP1/AJS3サービスを起動したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0369-E

Cannot operate - version is different.

バージョン不一致のため操作できません

操作する対象のユニットを管理するJP1/AJS3と，操作する側のJP1/AJS3のバージョンが合わないため，操作できません。

（S）

処理を続行します。

（O）

スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持つユーザーにバージョンを確認してください。

KAVS0435-E

Environment file name length exceeds 255 bytes.

環境変数ファイル名の長さが255バイトを超えています

環境変数ファイル名を256バイト以上で指定しています。

（S）

処理を中止します。

（O）

環境変数ファイル名を255バイト以内で指定したあと，再実行してください。

KAVS0439-E

Complete Unit name is too long.

ユニットの完全名が長すぎます

指定したユニットの完全名は制限値を超えています。上限は次のとおりです。

ジョブ名，リカバリージョブ名：930バイト以内

上記以外：899バイト以内

（S）

処理を中止します。

（O）

ユニットの完全名を制限値以内で指定したあと，再実行してください。

KAVS0470-E

Among the generations registered in the specified period, there is no generation whose registration can be canceled. (ユニット名)

指定した期間に登録解除できる世代はありません:ユニット名

指定した期間に登録情報がないため，登録解除できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

登録解除する期間を確認したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0475-I

There is no log record that satisfies the specified conditions.

指定した条件に合うログレコードがありません

指定した条件に合うログレコードがないため，情報を出力できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

指定する条件を訂正したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0476-E

Invalid format in the specified scheduler log file. (line:行番号)

指定したスケジューラーログファイルの形式に誤りがあります(行番号: 行番号)

指定したスケジューラーログファイルの行番号行目に不正な形式のログレコードがあります。

（S）

行番号行目の次の行から処理を続行します。

（O）

スケジューラーログファイルの内容を確認し，必要に応じてコマンドを再実行してください。

KAVS0477-E

Scheduler log file name not specified.

スケジューラーログファイル名の指定がありません

スケジューラーログファイル名が指定されていません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

スケジューラーログファイル名を指定し，コマンドを再実行してください。

KAVS0478-E

Scheduler log file name is too long.

スケジューラーログファイル名が長すぎます

スケジューラーログファイル名を，256バイト以上の文字列で指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

スケジューラーログファイル名を255バイト以内で指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0500-E

Scheduler service has already started.

スケジューラーサービスは既に開始しています

すでにスケジューラーサービスが起動しています。

（S）

処理を中止します。

（O）

タスクマネージャーまたはpsコマンドでプロセスの状態を確認してください。プロセスが残っている場合は，残っているプロセスを強制停止するかOSを再起動してください。

また，スケジューラーサービスおよび論理ホストの追加・削除手順に誤りがないか，確認してください。手順については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.1.1 スケジューラーサービスの多重起動の設定」（Windowsの場合）およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　8.2 クラスタ運用の環境設定」（Windowsの場合），またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.1.1 スケジューラーサービスの多重起動の設定」（UNIXの場合）およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　17.2 クラスタ運用の環境設定」（UNIXの場合）を参照してください。

KAVS0530-I

JP1/AJS2 Monitor service started.

JP1/AJS2 Monitorサービスを起動します

ajsinetdプロセスを起動します。

（S）

処理を続行します。

KAVS0531-I

JP1/AJS2 Monitor service stopped.

JP1/AJS2 Monitorサービスを停止します

ajsinetdプロセスを停止します。

（S）

ajsinetdプロセスを停止します。

KAVS0532-I

JP1/AJS2 Monitor service started accepted processing. (From: IPアドレス, To: 論理ホスト名, JP1ユーザー名, PID: プロセスID)

JP1/AJS2 Monitorサービスが受け付けた処理を開始します(From:IPアドレス，To:論理ホスト名，JP1ユーザー名，PID:プロセスID)

ajsinetdプロセスが受け付けた処理を開始します。Fromで示すIPアドレスからajsinetdが受け付けたモニターサーバを，Toで示す論理ホストで起動しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS0533-I

JP1/AJS2 Monitor service ended accepted processing. (From: IPアドレス, To: 論理ホスト名, JP1ユーザー名, PID: プロセスID)

JP1/AJS2 Monitorサービスが受け付けた処理を終了しました(From:IPアドレス，To:論理ホスト名，JP1ユーザー名，PID:プロセスID)

ajsinetdプロセスが，受け付けた処理を終了しました。ajsinetdがFromで示すIPアドレスから受け付け，Toで示す論理ホストで起動したモニターサーバを終了しました。

（S）

ajsinetdプロセスが，受け付けた処理を終了しました。

KAVS0534-I

JP1/AJS2 - View has been connected to the scheduler service (スケジューラーサービス名). (JP1ユーザー名 (OSユーザー名), プロセスID)

JP1/AJS2 - Viewをスケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)に接続しました(JP1ユーザー名(OSユーザー名)，プロセスID)

JP1/AJS3 - Viewをスケジューラーサービスに接続しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS0535-I

JP1/AJS2 - View has been disconnected from the scheduler service (スケジューラーサービス名). (JP1ユーザー名 (OSユーザー名), プロセスID)

JP1/AJS2 - Viewのスケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)への接続を終了しました(JP1ユーザー名(OSユーザー名)，プロセスID)

JP1/AJS3 - Viewがスケジューラーサービスへの接続を終了しました。

（S）

JP1/AJS3 - Viewがスケジューラーサービスへの接続を終了します。

KAVS0536-I

JP1/AJS2 - Scenario Operation has been connected to the scheduler service (スケジューラーサービス名). (JP1ユーザー名 (OSユーザー名), プロセスID)

JP1/AJS2 - Scenario Operationをスケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)に接続しました(JP1ユーザー名(OSユーザー名)，プロセスID)

JP1/AJS2 - Scenario Operationをスケジューラーサービスに接続しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS0537-I

JP1/AJS2 - Scenario Operation has been disconnected from the scheduler service (スケジューラーサービス名). (JP1ユーザー名 (OSユーザー名), プロセスID)

JP1/AJS2 - Scenario Operationのスケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)への接続を終了しました(JP1ユーザー名(OSユーザー名)，プロセスID)

JP1/AJS2 - Scenario Operationがスケジューラーサービスへの接続を終了しました。

（S）

JP1/AJS2 - Scenario Operationがスケジューラーサービスへの接続を終了します。

KAVS0538-I

Start remote command request. : 保守情報1,保守情報2,保守情報3,保守情報4,保守情報5

リモートコマンド要求を開始します : 保守情報1,保守情報2,保守情報3,保守情報4,保守情報5

リモートコマンド要求を開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVS0539-I

Finished remote command request. : 保守情報

リモートコマンド要求が終了しました : 保守情報

リモートコマンド要求が終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS0540-Q

Ok to change the local time? (y: OK/n: NO)

ローカル日時を変更しますか（y:する/n:しない）

ローカル日時を変更するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

変更する場合は，yを入力してください。

変更しない場合は，nを入力してください。

KAVS0541-E

Specified local time is not acceptable.

変更するローカル日時に誤りがあります

変更するローカル日時が範囲外（1994〜2036年以外）です。

（S）

処理を中止します。

（O）

ローカル日時を西暦1994〜2036年の範囲で設定してください。

KAVS0545-I

The shift processing of JP1/AJS3 to a standard composition has started.

JP1/AJS3の標準構成への移行処理を開始します

JP1/AJS3の標準構成への移行処理を開始しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS0546-I

The shift processing of JP1/AJS3 to a standard composition ended normally.

JP1/AJS3の標準構成への移行処理が正常終了しました

JP1/AJS3の標準構成への移行処理が正常終了しました。

（S）

コマンドの処理を正常終了します。

KAVS0547-E

The shift processing of JP1/AJS3 to a standard composition ended abnormally.

JP1/AJS3の標準構成への移行処理が異常終了しました

JP1/AJS3の標準構成への移行処理が異常終了しました。

（S）

処理を中止します。

（O）

誤りを訂正してから再実行してください。

KAVS0548-I

The shift processing of JP1/AJS3 to a standard composition has already been completed.

JP1/AJS3の標準構成への移行処理は既に完了しています

JP1/AJS3の標準構成への移行処理はすでに完了しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

KAVS0549-E

Because the JP1/AJS3 service has started, the shift processing of JP1/AJS3 to a standard composition has been discontinued.

JP1/AJS3サービスが起動しているため，JP1/AJS3の標準構成への移行処理を中止します

JP1/AJS3サービスが起動しているため，JP1/AJS3の標準構成への移行処理を中止しました。UNIXの場合，JP1/AJS3サービスを停止したあとに共有メモリー情報が削除されていないことが考えられます。

（S）

処理を中止します。

（O）

JP1/AJS3サービスを停止してから再実行してください。

UNIXの場合，JP1/AJS3サービスを停止したあとにajsshmdelコマンドを実行してください。ajsshmdelコマンドのパスは，「/opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel」です。

実行例を次に示します。

shの場合

/opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel >/dev/null 2>&1

cshの場合

/opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel >&/dev/null

KAVS0550-E

An error occurred in the shift processing of JP1/AJS3 to the standardized configuration. : 保守情報1 保守情報2

JP1/AJS3の標準構成への移行処理でエラーが発生しました : 保守情報1 保守情報2

JP1/AJS3の標準構成への移行処理でエラーが発生しました。

（S）

処理を中止します。

（O）

詳細情報に出力される情報を基に対処したあと，再度実行してください。

KAVS0560-I

The JP1/AJS3 - Software Development Kit connection service will now start.

JP1/AJS3 - Software Development Kit接続サービスを起動します

ajscdinetdプロセスを起動します。

（S）

処理を続行します。

KAVS0561-I

The JP1/AJS3 - Software Development Kit connection service will now stop.

JP1/AJS3 - Software Development Kit接続サービスを停止します

ajscdinetdプロセスを停止します。

（S）

ajscdinetdプロセスを停止します。

KAVS0566-E

A connection cannot be established because the limit on the number of possible concurrent sessions has been exceeded. : 最大接続数

最大同時セッションの上限を超えたため，接続ができません:最大接続数

JP1/AJS3 - Web Consoleのセッション数が，環境設定パラメーターCDMAXSESSIONで設定された最大同時セッション数を超えたため，接続できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

環境設定パラメーターCDMAXSESSIONの設定値の見積もりが正しいかを見直し，必要に応じて再設定してください。

見積もりが正しい場合は，ほかの接続が終了するのを待ってから，再度接続してください。

KAVS0567-E

The scheduler service does not exist. : スケジューラーサービス名

スケジューラーサービスは存在しません:スケジューラーサービス名

JP1/AJS3 - Web Consoleから参照または操作しようとしたスケジューラーサービスが，存在しません。

（S）

処理を中断します。

（O）

一度ログアウトしたあと，再度実行してください。

KAVS0568-I

The JP1/AJS3 - Software Development Kit connection service will now start the accepted processing. (From : IPアドレス, To : 論理ホスト名, JP1ユーザー名, PID : プロセスID)

JP1/AJS3 - Software Development Kit接続サービスが受け付けた処理を開始します(From:IPアドレス，To:論理ホスト名，JP1ユーザー名，PID:プロセスID)

ajscdinetdプロセスがJP1/AJS3 - Web Consoleから受け付けた処理を開始します。Fromで示すIPアドレスから受け付けたモニターサーバを，Toで示す論理ホストで起動しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS0569-I

The JP1/AJS3 - Software Development Kit connection service ended the accepted processing. (From : IPアドレス, To : 論理ホスト名, JP1ユーザー名, PID : プロセスID)

JP1/AJS3 - Software Development Kit接続サービスが受け付けた処理を終了しました(From:IPアドレス，To:論理ホスト名，JP1ユーザー名，PID:プロセスID)

ajscdinetdプロセスが，JP1/AJS3 - Web Consoleから受け付けた処理を終了しました。Fromで示すIPアドレスから受け付けて，Toで示す論理ホストで起動したモニターサーバを終了しました。

（S）

ajscdinetdプロセスが受け付けた処理を終了しました。

KAVS0582-E

Specified data format is not acceptable for the environment variable. : 環境変数名

環境変数の指定に誤りがあります:環境変数名

環境変数を誤って指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

環境変数を正しく指定したあと，コマンドを再実行してください。

また，環境変数については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　1.4 環境変数一覧」を参照してください。

KAVS0600-E

Valid calendar definition options not specified.

有効なカレンダー定義オプションが指定されていません

カレンダーの定義に必要なオプションを指定していません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

カレンダーの定義に必要なオプションを指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0601-E

Date information file (ファイル名) does not exist.

日付情報ファイル(ファイル名)が存在しません

日付情報ファイルがありません。

（S）

コマンドの実行を続行します。作成されていないファイルの処理は中止します。

（O）

日付情報ファイルを作成したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0602-E

Illegal date (日付) specified.

不正な日付(日付)が指定されています

日付を誤って指定しています。

（S）

コマンドの実行を続行します。不適切な日付は無効になります。

（O）

日付を正しく指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0603-E

Illegal character exists in option string (オプション文字列).

オプション文字列(オプション文字列)中に不正な文字が存在します

オプションや日付情報ファイルに不適切な文字を指定しています。

（S）

コマンドの実行を続行します。不適切な文字は無効になります。

（O）

オプションや日付情報ファイルに正しい文字を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0604-E

Cannot read date information file (ファイル名) - error occurred.

日付情報ファイル(ファイル名)の入力中にエラーが発生しました

日付情報ファイルの入力中にエラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を続行します。エラーの発生したファイルは無効になります。

（O）

指定した日付情報ファイル（運用日情報ファイル，休業日情報ファイル，取消日情報ファイル，カレンダー情報ファイル）を調べてエラー原因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0605-E

Cannot read date information file (ファイル名) - no authority.

権限がないため日付情報ファイル(ファイル名)を入力できません

日付情報ファイルに対するアクセス権限がありません。

（S）

コマンドの実行を続行します。アクセス権限のないファイルは無効になります。

（O）

指定した日付情報ファイル（運用日情報ファイル，休業日情報ファイル，取消日情報ファイル，カレンダー情報ファイル）に対してアクセス権限を設定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0606-E

The calendar information file(ファイル名) contains no valid unit definition parameter.

カレンダー情報ファイル(ファイル名)に有効なユニット定義パラメーターがありません

カレンダー情報ファイルに有効なユニット定義パラメーターがありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

カレンダー情報ファイルに有効なユニット定義パラメーターを指定したあと，コマンドを再実行してください。

このメッセージの前にメッセージKAVS0602-EやメッセージKAVS0603-Eが出力されている場合は，コマンドを再実行する前に，それらのエラー要因を取り除いてください。

KAVS0620-Q

Ok to clear Unit (ユニット名)? (y: OK/n: NO)

ユニット(ユニット名)を消去しますか（y:する/n:しない）

ユニットを消去するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

消去する場合は，yを入力してください。

消去しない場合は，nを入力してください。

KAVS0621-E

Cannot delete - Unit (ユニット名) is registered.

ユニット(ユニット名)は登録されているため削除できません

指定したユニットは，登録されているルートジョブネット，または登録されているジョブネット中のユニットであるため削除できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニットの登録を解除したあと，コマンドを再実行してください。また，サスペンド状態であるルートジョブネットの中に定義しているジョブネットおよびジョブを削除する場合は，-Sオプションを付けてコマンドを再実行してください。

KAVS0622-E

Cannot delete - Unit (ユニット名) has registered Jobnet.

ユニット(ユニット名)には登録されているジョブネットが存在するため削除できません

ユニットには登録されているジョブネットがあるため削除できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ジョブネットの登録を解除したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0623-E

Cannot delete - Unit (ユニット名) is running.

ユニット(ユニット名)は実行中のため削除できません

ユニットは実行中のため削除できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニットの処理が終了したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0624-E

Cannot delete - Unit (ユニット名) has a Hostlink jobnet.

ユニット(ユニット名)にはホストリンクジョブネットが存在するため削除できません

ユニットの下には，登録済みのホストリンクジョブネットがあるため削除できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ホストリンクジョブネットを含むジョブネットの登録を解除したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0630-E

Cannot copy - Unit (ユニット名) is already registered.

ユニット(ユニット名)は登録されているため複写できません

出力先ユニットは登録されているためコピーできません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

出力先ユニットの登録を解除したあと，コマンドを再実行してください。また，サスペンド状態であるルートジョブネットの中にジョブネットおよびジョブをコピーする場合は，-Sオプションを付けてコマンドを再実行してください。

KAVS0631-E

Cannot move - Unit (ユニット名) is already registered.

ユニット(ユニット名)は登録されているため移動できません

出力先ユニットは登録されているため移動できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

出力先ユニットの登録を解除したあと，コマンドを再実行してください。また，サスペンド状態であるルートジョブネットの中にジョブネットおよびジョブを移動する場合は，-Sオプションを付けてコマンドを再実行してください。

KAVS0632-E

Cannot move - Unit (ユニット名) contain a registered Jobnet.

ユニット(ユニット名)には登録されているジョブネットが存在するため移動できません

出力先ユニットは登録されているジョブネットがあるため移動できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

出力先ジョブネットの登録を解除したあと，コマンドを再実行してください。また，サスペンド状態であるルートジョブネットの中にジョブネットおよびジョブを移動する場合は，-Sオプションを付けてコマンドを再実行してください。

KAVS0633-E

Cannot move - Unit of the same name (ユニット名) exists.

同じ名前のユニット(ユニット名)が存在するため移動できません

移動先に同じ名前のユニットがあるため移動できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニット名を変更したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0634-E

Cannot copy - Unit of the same name (ユニット名) exists.

同じ名前のユニット(ユニット名)が存在するため複写できません

コピー先に同じ名前のユニットがあるためコピーできません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニット名を変更したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0635-E

Cannot copy - Unit (ユニット名) does not exist.

ユニット(ユニット名)が存在しないため複写できません

複数のユニットをコピーしようとしましたが，コピー先ユニットがないためコピーできません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

コピー先ユニットを作成したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0636-E

Cannot move - Unit (ユニット名) does not exist.

ユニット(ユニット名)が存在しないため移動できません

複数のユニットを移動しようとしましたが，移動先ユニットがないため移動できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

移動先ユニットを作成したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0637-E

Output Unit name not specified.

出力先ユニット名の指定がありません

出力先ユニット名を指定していません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

-oオプションで出力先ユニット名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0638-E

Cannot treat as output Unit. : ユニット名

出力先ユニットとして扱えません:ユニット名

「ユニット名」で表示されたユニットは出力先ユニットとして扱えません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

コピー，または移動しようとしたユニットの条件を見直して，コマンドを再実行してください。

KAVS0639-E

Cannot copy the Unit (ユニット名) - currently used by another user.

ユニット(ユニット名)は他で操作中のため複写できません

ほかのユーザーがユニットを操作しているためコピーできません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

コピー先の操作が終了したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0640-E

Cannot move the Unit (ユニット名) - currently used by another user.

ユニット(ユニット名)は他で操作中のため移動できません

ほかのユーザーがユニットを操作しているため移動できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

移動先の操作が終了したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0641-E

No authority to use output Unit (ユニット名).

出力先ユニット(ユニット名)に対する権限がありません

出力先ユニットに対する権限がないため定義できません。

次の原因が考えられます。

出力先ユニットに更新権限がない

出力先ユニットの上位ユニットに対して参照権限がない

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

出力先ユニットに対して更新権限を持つユーザーまたは出力先ユニットの上位ユニットに対して参照権限を持つユーザーで，コマンドを再実行してください。

KAVS0642-E

Cannot copy - Unit has Hostlink jobnet. : ユニット名

ユニット(ユニット名)にはホストリンクジョブネットが存在するため複写できません

下位にホストリンクジョブネットがあるユニットを，リモートジョブネットの下にコピーできません。また，上位にリモートジョブネットがあるジョブネットの下にもコピーできません。

（S）

処理を終了します。ただし，ユニットが複数指定してある場合，ほかのユニットの処理は続行します。

（O）

入力元ユニットにホストリンクジョブネットが含まれていないか確認してください。また，出力先ユニットがリモートジョブネットか，または出力先ユニットの上位にリモートジョブネットがないか確認してください。

正しいユニット名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0643-E

Cannot move - Unit has a Hostlink jobnet. : ユニット名

ユニット(ユニット名)にはホストリンクジョブネットが存在するため移動できません

下位にホストリンクジョブネットがあるユニットを，リモートジョブネットの下に移動できません。また，上位にリモートジョブネットがあるジョブネットの下にも移動できません。

（S）

処理を終了します。ただし，ユニットが複数指定してある場合，ほかのユニットの処理は続行します。

（O）

入力元ユニットにホストリンクジョブネットが含まれていないか確認してください。また，出力先ユニットがリモートジョブネットか，または出力先ユニットの上位にリモートジョブネットがないか確認してください。

正しいユニット名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0644-E

A Hostlink jobnet (ユニット名) cannot be copied to a unit other than a jobnet.

ホストリンクジョブネット(ユニット名)はジョブネット以外のユニットに複写できません

ホストリンクジョブネットはジョブ以外のユニットにコピーできません。

次の原因が考えられます。

ホストリンクジョブネットを，リモートジョブネットの下にコピーしようとした

ホストリンクジョブネットを，上位にリモートジョブネットがあるジョブネットの下にコピーしようとした

（S）

処理を終了します。ただし，ユニットが複数指定してある場合，ほかのユニットの処理は続行します。

（O）

出力先ユニットがリモートジョブネットではないか，または出力先ユニットの上位にリモートジョブネットがないか確認してください。

正しいユニット名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0645-E

A Hostlink jobnet (ユニット名) cannot be moved to a unit other than a jobnet.

ホストリンクジョブネット(ユニット名)はジョブネット以外のユニットに移動できません

ホストリンクジョブネットはジョブ以外のユニットに移動できません。

次の原因が考えられます。

ホストリンクジョブネットを，リモートジョブネットの下に移動しようとした

ホストリンクジョブネットを，上位にリモートジョブネットがあるジョブネットの下に移動しようとした

（S）

処理を終了します。ただし，ユニットが複数指定してある場合，ほかのユニットの処理は続行します。

（O）

出力先ユニットがリモートジョブネットではないか，または出力先ユニットの上位にリモートジョブネットがないか確認してください。

正しいユニット名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0646-E

A Hostlink jobnet (ユニット名) cannot be copied to a registered unit.

ホストリンクジョブネット(ユニット名)は登録済みユニットに複写できません

ホストリンクジョブネットは，登録済みのユニットの下にはコピーできません。

（S）

処理を終了します。ただし，ユニットが複数指定してある場合，ほかのユニットの処理は続行します。

（O）

出力先ユニットの登録を解除したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0647-E

A unit other than a jobnet in the planning-group cannot be moved. : ユニット名

プランニンググループの中にジョブネット以外のユニットは移動できません:ユニット名

プランニンググループの中にジョブネットまたはリモートジョブネット以外のユニットを移動しようとしました。

（S）

処理を終了します。ただし，ユニットが複数指定してある場合，ほかのユニットの処理は続行します。

（O）

出力先がプランニンググループでないか確認してください。正しいユニット名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0648-E

A unit other than a jobnet in the planning-group cannot be copied. : ユニット名

プランニンググループの中にジョブネット以外のユニットは複写できません:ユニット名

プランニンググループの中にジョブネットまたはリモートジョブネット以外のユニットをコピーしようとしました。

（S）

処理を終了します。ただし，ユニットが複数指定してある場合，ほかのユニットの処理は続行します。

（O）

出力先がプランニンググループでないか確認してください。正しいユニット名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0650-E

Invalid specification in the Unit definition parameter file (ファイル名). (sentence: 文番号)

ユニット定義パラメタファイル(ファイル名)の内容に誤りがあります(文番号:文番号)

ユニット定義パラメーターファイルを誤って記述しています。

次の原因が考えられます。

ユニット定義パラメーターの記述形式を間違えている

ユニット定義パラメーターの最大長を超過している

同時に指定できない組み合わせの指定が含まれている

同時に指定しなければならないパラメーターが不足している

階層の上限を超えている

定義ユニットの個数が上限に達している

ジョブネットの中にジョブグループ，プランニンググループまたはマネージャーユニットを作成しようとした

ジョブ，マネージャーユニット，ホストリンクジョブネット，または起動条件ユニットの中にユニットを作成しようとした

ルートジョブネットに指定できないパラメーターが含まれている

起動条件の中に32個を超えるイベントジョブを作成しようとした

指定できない組み合わせの関連定義が指定されている

起動条件の中に，イベントジョブ以外のユニット，またはリカバリー属性のユニットを作成しようとした

ホストリンクジョブネットの上位パスに，リモートジョブネットが指定されている

リモートジョブネット配下のユニットで，実行先マネージャーのバージョンでサポートしていない機能を使用している

カスタムジョブに，指定できないパラメーターが含まれている

実行順序関係定義（arパラメーター）の「先行ユニット名」と「後続ユニット名」に同じユニット名が定義されている

フレキシブルジョブでjdパラメーターに「mdf」または「exf」（ファイルによる判定）を指定し，jdfパラメーター（判定ファイル名）が省略された

フレキシブルジョブでenvパラメーターに10,240バイト以上の環境変数（envパラメーター複数指定時は指定値の合計長）が指定された

メッセージ中の「文番号」に「0」が出力されている場合は，「ファイル名」の出力個所にファイル名と同時に出力されるユニット名から，誤りがあるユニットを特定してください。

メッセージ中の「文番号」に，実際に誤りがある個所よりあとの文番号が表示される場合があります。表示された文番号に誤りがない場合，表示された文番号が含まれる同一のユニット内から定義パラメーターを見直して，誤りがある個所を特定してください。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，複数のユニット定義パラメーターファイル名を指定した場合，処理を続行します。

（O）

ユニット定義ファイルについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　5.1 ユニット定義ファイルの作成」を参照し，ユニット定義パラメーターファイルを訂正したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0651-E

Cannot define - Unit (ユニット名) is already registered.

ユニット(ユニット名)は登録されているため定義できません

ユニットには，登録されているジョブネットがあるためユニットを定義できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，複数のユニット定義ファイル名を指定した場合，処理を続行します。

（O）

ユニットの登録を解除したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0652-E

Cannot define -Unit of the same name (ユニット名) exists.

同じ名前のユニット(ユニット名)が存在するため定義できません

定義先に同じ名前のユニットがあるため定義できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，複数のユニット定義ファイル名を指定した場合，処理を続行します。

（O）

ユニット名を変更したあと，コマンドを再実行してください。

ajsdefineコマンド，ajsrestoreコマンド，ajsimportコマンド，ajscopyコマンドの実行，JP1/AJS3 - Viewでのユニットのコピー，およびユニットの回復操作が異常終了した場合に再実行すると，このメッセージが出力されることがあります。その場合，次の手順に従って回復してください。

ajsdefineコマンド，ajsrestoreコマンド

次のどちらかの操作を実施してください。

・作成しようとしたユニットを削除し，再度コマンドを実行する

・コマンドに-fオプション，または-iオプションを指定して実行する

ajsimportコマンド

次のどちらかの操作を実施してください。

・作成しようとしたユニットを削除し，再度コマンドを実行する

・コマンドに-fオプションを指定して実行する

ajscopyコマンド，JP1/AJS3 - Viewでのユニットのコピー

次の操作を実施してください。

・コピー先のユニットを削除し，再度コピー操作を実行する

JP1/AJS3 - Viewでのユニットの回復

次の操作を実施してください。

・回復先のユニットを削除し，再度回復操作を実行する

KAVS0653-E

Cannot treat as definition Unit. : ユニット名

定義先ユニットとして扱えません:ユニット名

「ユニット名」に表示されたユニットは，定義先ユニットとして扱えません。

次の原因が考えられます。

定義先に指定したユニットがない

定義先に指定したユニット種別が次のうちのどれかである

・ジョブ

・ホストリンクジョブネット

・マネージャージョブネット

・マネージャージョブグループ

・シナリオユニット

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

定義先ユニットを正しく指定して，コマンドを再実行してください。

KAVS0654-E

Cannot use the Unit (ユニット名) - currently used by another user.

ユニット(ユニット名)は他で操作中のため定義できません

ほかのユーザーがユニットを操作しているため定義できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ほかのユーザーがユニットの操作が終了したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0655-E

Not authorized to access the definition parameter file (ファイル名).

ユニット定義パラメタファイル(ファイル名)に対する権限がありません

ユニット定義ファイルに対するアクセス権限がありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，複数のユニット定義ファイル名を指定した場合，処理を続行します。

（O）

ユニット定義に対してアクセス権限を設定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0656-Q

Ok to update Unit (ユニット名)? (y: OK/n: NG)

ユニット(ユニット名)を更新しますか（y:する/n:しない）

ユニットを更新するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

更新する場合は，yを入力してください。

更新しない場合は，nを入力してください。

KAVS0657-E

Cannot treat as a Unit definition parameter file. : ファイル名

ユニット定義パラメタファイルとして扱えません:ファイル名

ユニット定義パラメーターファイルとして扱えない形式のファイルを指定しているため解析できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，複数のユニット定義パラメーターファイル名を指定した場合，処理を続行します。

（O）

ユニット定義パラメーターファイルとして扱える形式のファイルを指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0658-E

Cannot define Unit (ユニット名).

ユニット(ユニット名)は定義できません

次の原因でユニットを定義できません。

ジョブネットの中にジョブグループを定義しようとした。

ジョブの中にユニットを定義しようとした。

ルートジョブネット以外のユニットの中に，起動条件（.CONDITION）を定義しようとした。

ユニットの中に，定義できるユニットの個数が制限値（マップサイズ）を超えた。

起動条件（.CONDITION）の中に，定義できるイベントジョブの個数が限界（32個）を超えた。

階層の数が，制限値を超えた。

ユニットの完全名が，制限値（930バイト）を超えた。

起動条件（.CONDITION）が定義されているルートジョブネットを退避し，ネストジョブネットとして回復した。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

エラー原因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0659-E

No authority to use definition Unit (ユニット名).

定義先ユニット(ユニット名)に対する権限がありません

定義先ユニットに対する権限がないため定義できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

定義先ユニットに対して権限を持つユーザーがコマンドを実行してください。

KAVS0660-E

Unit (ユニット名) left over.

ユニット(ユニット名)が残りました

ユニットの作成の途中でエラーが発生したため，削除しようとしましたが，すべてのユニットは削除できませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

削除されなかったユニットをajsdeleteコマンドで削除してください。

KAVS0661-E

Cannot define - Unit (ユニット名) is running.

ユニット(ユニット名)は実行中のため定義できません

ユニットは実行中のため，強制的に更新できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニットの実行が終了したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0662-E

Cannot define - Unit (ユニット名) has a Hostlink jobnet.

ユニット(ユニット名)にはホストリンクジョブネットが存在するため定義できません

ユニットの下には，登録済みのホストリンクジョブネットがあるため，強制的に更新できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ホストリンクジョブネットを含むジョブネットの実行登録を解除したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0663-E

A Hostlink jobnet cannot be defined in a unit other than a jobnet. : ユニット名

ホストリンクジョブネットはジョブネット以外のユニットに定義できません:ユニット名

ホストリンクジョブネットはジョブネット以外のユニットに定義できません

次の原因が考えられます。

ホストリンクジョブネットを，リモートジョブネットの下に定義しようとした

ホストリンクジョブネットを，上位にリモートジョブネットがあるジョブネットの下に定義しようとした

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

定義先ユニットがリモートジョブネットではないか，または出力先ユニットの上位にリモートジョブネットがないか確認してください。

正しい定義先ユニット名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0664-E

A Hostlink jobnet cannot be defined in a registered unit. : ユニット名

ホストリンクジョブネットは登録済みユニットに定義できません:ユニット名

ホストリンクジョブネットは，登録済みユニットの下には定義できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

定義先ユニット名に指定したユニットが，登録済みではないか確認してください。登録されていない定義先ユニット名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0665-E

A unit other than a jobnet in the planning-group cannot be defined. : ユニット名

プランニンググループの中にジョブネット以外のユニットは定義できません:ユニット名

プランニンググループの中にジョブネットまたはリモートジョブネット以外のユニットを定義しようとしました。

（S）

処理を終了します。

（O）

定義先がプランニンググループでないか確認してください。正しい定義先ユニット名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0666-E

Cannot define - Unit (ユニット名) is a Scenario management group.

ユニット（ユニット名）はシナリオ管理グループのため定義できません

ユニットはシナリオ管理グループのため，強制的に更新できません。

（S）

コマンドの実行を終了します。

（O）

シナリオ管理グループを強制的に更新することはできません。

シナリオ管理グループを再作成する場合には，ajssosetupコマンドでアンセットアップしたあと，再度セットアップを実行して，シナリオ管理グループを作成してください。

KAVS0667-I

Do not create - Unit (ユニット名) is a Scenario unit.

ユニット（ユニット名）はシナリオユニットのため作成を行いませんでした

ユニットはシナリオユニットのため，作成しませんでした。

（S）

処理を続行します。

（O）

作成しようとしたユニットは，シナリオユニットのため作成しませんでした。シナリオユニットを作成する場合は，JP1/AJS2 - Scenario Operationと連携し，JP1/AJS2 - Scenario Operationからユニットを作成してください。

KAVS0668-E

The value of the parameter specification range has an error.(ユニット名 パラメーター名1 パラメーター名2)

パラメーター指定範囲の値に誤りがあります（ユニット名 パラメーター名1 パラメーター名2）

関連するパラメーターの指定範囲の値に誤りがあります。

次の原因が考えられます。

パラメーター名にtho，rjs，またはrjeが出力された場合

・自動リトライする終了コードの下限または上限が異常終了のしきい値以下

・自動リトライする終了コードの下限が上限より大きい

パラメーター名にejlまたはejhが出力された場合

終了コードを判定する範囲内に整数値が存在しない

パラメーター名にejsまたはejgが出力された場合

変数の値を判定する範囲内に整数値が存在しない

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニット定義パラメーターを訂正したあと，コマンドを再実行してください。

パラメーター名にtho，rjs，またはrjeが出力された場合

thoパラメーター（異常終了のしきい値）

rjsパラメーター（自動リトライする終了コードの下限）

rjeパラメーター（自動リトライする終了コードの上限）

パラメーター名にejlまたはejhが出力された場合

ejlパラメーター（下限の判定終了コード）

ejhパラメーター（上限の判定終了コード）

ejmパラメーター（下限の境界条件）

ejuパラメーター（上限の境界条件）

パラメーター名にejsまたはejgが出力された場合

ejsパラメーター（変数（数値）の下限の判定値）

ejgパラメーター（変数（数値）の上限の判定値）

ejmパラメーター（下限の境界条件）

ejuパラメーター（上限の境界条件）

ユニット定義パラメーターについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　5.2 定義情報の形式およびパラメーター」を参照してください。

KAVS0669-E

The parameter (パラメーター名) which cannot be specified as a unit (ユニット名) was specified.

ユニット（ユニット名）に指定できないパラメーター（パラメーター名）が指定されました

ユニットに指定できないパラメーターが指定されました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

起動条件に定義するユニットにだけ指定できるパラメーターを，通常のジョブネットに定義するユニットに指定したと考えられます。

ユニット定義パラメーターを訂正したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0670-E

Definition is invalid. (Jobnet: ジョブネット名)

定義に誤りがあります(Jobnet:ジョブネット名)

ジョブネットのスケジュール定義情報に誤りがあります。次の原因が考えられます。

参照するカレンダーに指定したジョブグループがない

排他スケジュールに指定したジョブネットがない

（S）

スケジュール制御プロセスの処理を中止します。

（O）

ジョブネットのスケジュール定義情報を正しく指定してください。

ほかのジョブグループのカレンダーを参照する方法や，排他スケジュールに関する説明は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.3.2 スケジュール情報の定義」を参照してください。

KAVS0671-E

Error occurred in file (ファイル名). : リターンコード

ファイル(ファイル名)の処理でエラーが発生しました:リターンコード

リモートジョブネット実行先ホストで，定義情報ファイルを作成中に次の障害が発生しました。

ディスクに空きがない。

ディスクの入出力エラーが発生した。

ファイルが消去されている。

（S）

リモートジョブネットを異常終了させます。

（O）

原因を調査したあと，再実行してください。

KAVS0674-E

Parameter specifications are contradictory. (ユニット名 パラメーター名1 パラメーター名2)

パラメーターの指定が矛盾しています（ユニット名 パラメーター名1 パラメーター名2）

ユニット構成定義情報に設定したパラメーターの値が矛盾しています。

次の原因が考えられます。

ジョブの終了判定を判定値の範囲で行う場合に，判定条件となる範囲の指定が存在しない

Windowsイベントログ監視ジョブに任意のログ種別以外を監視するように設定して，同時に監視条件となる任意のログ種別の名称を指定した

Windowsイベントログ監視ジョブに任意のログ種別を監視するように設定して，同時に監視条件となる任意のログ種別の名称を指定しなかった

異常終了時に自動リトライしない設定で，異常終了時の自動リトライで有効になるパラメーターを指定した

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニット定義パラメーターを訂正したあと，コマンドを再実行してください。

ユニット定義ファイルについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　5.1 ユニット定義ファイルの作成」を参照してください。

KAVS0681-E

Jobnet (ジョブネット名) already registered.

ジョブネット(ジョブネット名)は既に登録されています

ジョブネットはすでに登録されています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

別のジョブネットを指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0682-E

Registerable Jobnet number exceeds the limit.

登録可能なジョブネット数が限界値を超えました

登録できるジョブネット数が制限値を超えました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

不要なジョブネットの登録を解除したあと，再実行してください。

KAVS0683-E

Specified Jobnet (ジョブネット名) cannot be registered.

指定したジョブネット(ジョブネット名)は登録できません

次の理由でジョブネットを登録できません。

登録日が有効期日を過ぎている。

登録日が実行開始日を過ぎているのに，処理サイクル，または振り替え方法を指定していない。

実行開始日が休業日であるのに，処理サイクルを指定していない。

実行予定日が2037年以降。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

エラー原因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0684-E

Exclusion Jobnet definition of Jobnet (ジョブネット名) is invalid.

排他ジョブネット定義に誤りがあります:ジョブネット名

同じ階層にないジョブネット，または自ジョブネットを定義しています。

（S）

処理を終了します。

（O）

同じ階層に主ジョブネット以外のジョブネットを定義したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0685-E

Calendar definition of Jobnet (ジョブネット名) is invalid.

カレンダー定義に誤りがあります:ジョブネット名

カレンダー定義に誤りがあります。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

カレンダー情報を正しく定義したあと，コマンドを再実行してください。

カレンダー定義の書式については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajscalendar」の補足事項を参照してください。

KAVS0686-E

None of the start definitions of the Jobnet (ジョブネット名) are defined.

開始日定義がすべて未定義です:ジョブネット名

開始日がすべて未定義です。

（S）

処理を終了します。

（O）

開始日を定義したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0692-E

Can perform fixed registration only - Jobnet (ユニット名) has a Hostlink jobnet.

ジョブネット(ユニット名)にはホストリンクジョブネットが存在するため確定登録しかできません

ジョブネットにホストリンクジョブネットがあるユニットは，確定登録以外の登録はできません。

（S）

処理を終了します。ただし，ユニットが複数指定してある場合，ほかのユニットの処理は続行します。

（O）

確定登録オプションを指定してコマンドを再実行してください。

KAVS0693-E

You cannot perform the operation because the Hostlink jobnet is in a jobnet that has a start condition. : ユニット名

起動条件付きのジョブネットにホストリンクジョブネットが含まれているため操作できません

指定したジョブネットの下に，ホストリンクジョブネットと起動条件が同時に存在するため操作できません。

（S）

処理を終了します。ただし，ユニットが複数指定してある場合，ほかのユニットの処理は続行します。

（O）

ホストリンクジョブネットと起動条件ユニットが，ルートジョブネットの下に同時に存在しないように，ユニット構成を変更したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0694-E

Permission for the file (ファイル名) is lacking, so a jobnet-end wait is impossible.

ファイル(ファイル名)に権限がないためジョブネットの終了を待てません

ジョブネット終了待ち用のファイルに更新権限がないため，実行終了待ちオプション（-w）を付けて操作できません。

（S）

コマンド処理を中止します。

（O）

ジョブネット終了待ち用のファイルはデータベースファイル格納ディレクトリの「AJSNETWT.LCK」です。ファイルに更新権限を付けたあとに，コマンドを再実行してください。

KAVS0695-E

The file (ファイル名) does not exist, so a jobnet-end wait is impossible.

ファイル(ファイル名)が存在しないためジョブネットの終了を待てません

次の理由で，実行待ちオプション（-w）を付けて操作できません。

サービスが起動されないため，ジョブネット終了待ち用のファイルが確保できていない。

（S）

コマンド処理を中止します。

（O）

サービスが起動されているか確認してください。

起動されていない場合は，JP1/AJS3サービスを開始してから，再度投入してください。

KAVS0696-E

The jobnet-end wait count exceeded the limit, so the operation cannot be performed.

ジョブネット終了待ちの限界値を超えたため操作できません

ジョブネット終了待ちを同時に実行できる限界値を超えたため，終了待ちオプション（-w）を付けて操作できません。

（S）

コマンド処理を中止します。

（O）

すでに-wオプション付きで実行中のajsentryコマンド，またはajsplanコマンドが終了したあと，再度実行してください。

KAVS0697-E

The jobnet registration method is incorrect. : ユニット名

ジョブネットの登録方法に誤りがあります:ユニット名

プランニンググループの下のルートジョブネットは，ajsentryコマンドの-pオプション，または-bおよび-eオプションでの指定の確定登録しかできません。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，ユニットが複数指定されている場合，ほかのユニットの処理は続行します。

（O）

登録するユニットとコマンドのオプションを確認して，エラー原因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0698-E

A new generation of the jobnet (ジョブネット名) could not be created because the number of jobnet generations has reached the system limit.

世代数が上限値に達したためジョブネット(ジョブネット名)の新規世代を作成できませんでした

期間指定または日付指定による確定実行登録，および計画一時変更の次回予定追加でジョブネットの世代数が制限値を超えないように実行結果を一世代分だけ削除しようとしましたが，実行結果の世代がないため新規世代を作成できませんでした。

（S）

処理を中止します。

（O）

保存世代数と予定世代数の合計値が制限値に達しています。

日付指定による確定実行登録，および計画一時変更の次回予定追加で予定を追加する場合，実行中の世代が一つ以上終了してから再実行してください。

期間指定による確定実行登録の場合，保存世代数と予定世代数の合計値が制限値を超えない分については登録できています。

それ以降の予定については，登録しようとする世代数分の世代が終了してから再実行してください。

ユニットの制限値については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録B.3 ユニットの制限値」を参照してください。

KAVS0699-E

A new generation of the jobnet (ジョブネット名) could not be created because the system failed to delete an execution result.

実行結果世代の削除に失敗したためジョブネット(ジョブネット名)の新規世代を作成できませんでした

期間指定または日付指定による確定実行登録，および計画一時変更の次回予定追加でジョブネットの世代数が制限値を超えないように実行結果を一世代分だけ削除しようとしましたが，実行結果の削除に失敗したため新規世代を作成できませんでした。

（S）

処理を中止します。

（O）

直前に出力されているWindowsイベントログまたはsyslogのメッセージに従って対処してください。

KAVS0700-W

A unit was deleted during the command processing.

コマンド処理中に削除されたユニットがあります

コマンド処理中に削除されたユニットがあります。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，複数のユニットを指定（正規表現での指定を含む）した場合は，処理を続行します。

（O）

指定したユニットがあるか確認してください。ユニットを指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0701-E

A unit that is the target of the operation was not found. : ユニット名

操作対象となるユニットが見つかりません:ユニット名

プランニンググループ配下から，現在運用中のユニットを自動的に選択してコマンドを実行しましたが，操作対象となる世代のユニットが見つかりません。

次の原因が考えられます。

自動選択された操作対象のユニットに，指定したパス名のユニットがない

自動選択された操作対象のユニット，またはそのユニットの上位ユニットに，参照権限がない

ユニットを自動的に選択するには，次の方法でコマンドを実行します。

-Xオプションに「yes」または「auto」を指定し，かつプランニンググループの下のルートジョブネット名を省略した形式でユニット名を指定する

環境変数AJSAUTOJUDGEに「YES」または「AUTO」を指定し，かつプランニンググループの下のルートジョブネット名を省略した形式でユニット名を指定する

-Xオプションおよび環境変数AJSAUTOJUDGEを指定しないで，かつプランニンググループの下のルートジョブネット名を省略した形式でユニット名を指定する

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，ユニットが複数指定されている場合，ほかのユニットの処理は続行します。

（O）

エラー原因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0702-E

An execution generation that is the target of the operation was not found. : ユニット名

操作対象となる実行世代が見つかりません:ユニット名

リリース登録されているジョブネットの配下のユニットを指定した場合

指定したユニットには世代の自動判定で決定した世代，または実行登録番号で指定した世代がありません。

世代の指定方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.5.13 コマンド実行時の世代の指定方法」を参照してください。

プランニンググループの配下のユニットを指定した場合

プランニンググループ配下から，現在運用中のユニットを自動的に選択してコマンドを実行しましたが，操作対象となる世代が見つかりません。

次の原因が考えられます。

ajsplanコマンドを実行した場合，次回実行予定があるユニットがない

ajskill，ajsintrpt，ajschgstat，ajsrerunコマンドを実行した場合，実行を開始したことがあるユニットがない

次のどれかの理由で，操作対象の世代がコマンド処理中になくなった

1. 保存世代数の指定によって，操作対象の世代が削除された

2. 実行中止された

3. 登録解除された

ユニットを自動的に選択するには，次の方法でコマンドを実行します。

-Xオプションに「yes」または「auto」を指定し，かつプランニンググループの下のルートジョブネット名を省略した形式でユニット名を指定する

環境変数AJSAUTOJUDGEに「YES」または「AUTO」を指定し，かつプランニンググループの下のルートジョブネット名を省略した形式でユニット名を指定する

-Xオプションおよび環境変数AJSAUTOJUDGEを指定しないで，かつプランニンググループの下のルートジョブネット名を省略した形式でユニット名を指定する

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，ユニットが複数指定されている場合，ほかのユニットの処理は続行します。

（O）

操作対象となるユニットの状態を確認したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0710-E

There is no permission for the Unit ID (ユニットID).

ユニットID(ユニットID)に対する権限がありません

指定したユニットIDのユニットに対する権限がありません。

次の原因が考えられます。

指定したユニットIDのユニットに対する権限がない

指定したユニットIDのユニットの上位ユニットに対して参照権限がない

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，ユニットIDが複数指定されている場合，ほかのユニットIDの処理を続行します。

（O）

ユニットIDのユニットに対して権限を持つユーザーが，コマンドを実行してください。

KAVS0711-E

There is an error in the specified Unit ID (ユニットID).

ユニットID(ユニットID)の指定に誤りがあります

ユニットIDの指定に誤りがあります。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，ユニットIDが複数指定されている場合，ほかのユニットIDの処理を続行します。

（O）

ユニットIDを正しく指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0712-E

The specified Unit ID (ユニットID) does not exist.

指定したユニットID(ユニットID)は存在しません

指定したユニットIDのユニットがありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，ユニットIDが複数指定されている場合，ほかのユニットIDの処理を続行します。

（O）

存在するユニットのユニットIDを指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0715-I

The command or JP1/AJS2 - View operation started. (Operation name : コマンド名)

コマンド，またはJP1/AJS2 - Viewによる操作を開始します(操作名：コマンド名)

コマンド，JP1/AJS3 - View，またはJP1/AJS3 - Web Consoleから操作が開始されました。

（S）

処理を続行します。

KAVS0716-I

The command or JP1/AJS2 - View operation ended. (Operation name : コマンド名)

コマンド，またはJP1/AJS2 - Viewによる操作が終了しました(操作名：コマンド名)

コマンド，JP1/AJS3 - View，またはJP1/AJS3 - Web Consoleからの操作が終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS0720-E

Specified execution start date is before current date.

指定した実行開始日が過去です

実行開始日に過去の日付を指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

実行開始日に未来の日付を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0721-I

Specified Jobnet (ジョブネット名) does not accept temporary change in plan.

指定したジョブネット(ジョブネット名)は計画一時変更が行われていません

指定したジョブネットは，計画一時変更がされていません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

別のジョブネットを指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0722-E

Specified Jobnet (ジョブネット名) has already terminated.

指定したジョブネット(ジョブネット名)は既に実行が終了しています

指定したジョブネットは実行が終了しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

実行中のジョブネットを指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0723-E

Specified Jobnet (ジョブネット名) has already accepted temporary change in plan.

指定したジョブネット(ジョブネット名)は既に計画一時変更が行われています

指定したジョブネットは計画一時変更がされています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

計画変更されていないジョブネットを指定したあと，コマンドを実行してください。

KAVS0724-E

No further plan in specified Jobnet (ジョブネット名).

指定したジョブネット(ジョブネット名)には次回以降の予定がありません

指定したジョブネットには次回以降の予定がないため計画一時変更したり，保留属性を変更したりできません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

次回実行予定があるジョブネットを指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0729-E

Cannot change plan temporarily - specified execution start date of Jobnet (ジョブネット名) is different from that of higher Jobnet.

指定したジョブネット(ジョブネット名)の実行開始日が上位ジョブネットと異なるため計画一時変更ができません

指定したジョブネットの実行開始日が，上位ジョブネットの次回実行予定日と異なるため，計画一時変更ができませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

指定したジョブネットの実行開始日を上位ジョブネットと同じにしたあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0731-E

Options are needed.

オプションの指定が必要です

オプションを指定していません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

必要なオプションを指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0732-E

Cannot temporarily change the plan on the specified start date. : ユニット名

指定した開始日時に計画一時変更できません:ユニット名

指定した開始日時が2037年以降であるため，計画一時変更ができません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

2036年以前の開始日時を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0740-E

Jobnet (ジョブネット名) is already suspended.

ジョブネット(ジョブネット名)は既にサスペンド状態です

すでにサスペンド状態であるのに，サスペンド状態にしようとしました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

必要に応じて，一度ajssuspendコマンドの-Cオプションでサスペンド状態を解除したあと，ajssuspendコマンドの-Sオプションを再実行してください。

KAVS0741-E

Jobnet (ジョブネット名) is not suspended.

ジョブネット(ジョブネット名)はサスペンド状態ではありません

すでにサスペンド状態ではないのに，サスペンド状態を解除しようとしました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

必要に応じて，一度ajssuspendコマンドの-Sオプションでサスペンド状態にしたあと，ajssuspendコマンドの-Cオプションを再実行してください。

KAVS0742-E

Cannot use - Jobnet (ジョブネット名) is now monitoring.

ジョブネット(ジョブネット名)は起動条件監視中のため操作できません

指定したジョブネットは起動条件を監視しているために，サスペンド状態にできません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ジョブネットの起動条件監視が終了したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0743-E

Cannot suspend - Jobnet (ジョブネット名) is now running.

ジョブネット(ジョブネット名)は実行中のためサスペンド状態にできません

指定されたジョブネットは実行しているために，サスペンド状態にできません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ジョブネットの実行が終了したあと，再実行するか，または-nオプションを指定して，コマンドを再実行してください。

KAVS0763-E

Cannot hold rerun - specified Jobnet (ジョブネット名) already running.

指定したジョブネット(ジョブネット名)は実行中のため保留再実行できません

指定したジョブネットは実行しているために，保留再実行できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ジョブネットの実行が終了したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0764-E

Specified Unit (ユニット名) cannot rerun.

指定したユニット(ユニット名)は再実行できません

指定したユニットは再実行できません。

次の原因が考えられます。

再実行しようとしたネストジョブネットまたはジョブが，実行中，異常検出実行中，警告検出実行中，先行終了待ち，開始時刻待ち，または保留中である

再実行しようとしたネストジョブネットまたはジョブがリカバリー属性を持ち，先行のジョブネットまたはジョブが正常終了または警告終了した

再実行しようとしたネストジョブネットまたはジョブが，判定ジョブか判定ジョブの従属ユニットである

再実行しようとしたネストジョブネットまたはジョブの上位ジョブネットにスケジュールがない

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

指定したユニットの状態が再実行できる状態か確認して，コマンドを再実行してください。

また，再実行に関してはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　9.11 ジョブネットやジョブを再実行する」を参照してください。

KAVS0771-E

Job (ユニット名) condition verify error.

ジョブ(ユニット名)の状態が指定された条件に一致しません

ジョブの状態が指定された条件に一致しません。

次の原因が考えられます。

-tオプションでexitを指定しているが，終了コードが設定されていない

-vオプションで指定した状態と，指定したユニットの状態が異なる

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajschgstat」の「表3-5 変更できる組み合わせ（ジョブの場合）」または「表3-6 変更できる組み合わせ（ジョブネットコネクタの場合）」で変更できない組み合わせである

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

正しい条件を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0780-E

Specified Jobnet (ユニット名) has no information for display.

指定したジョブネット(ユニット名)には表示する情報がありません

指定したユニットには表示する情報がありません。表示する期間に出力する情報がないか，またはコマンドの実行中に指定したユニットが実行されたため，表示する情報がなくなったおそれがあります。

（S）

対象ユニットに対する処理を中止します。複数のユニットを指定（正規表現での指定を含む）した場合は，次のユニットから処理を続行します。

（O）

次のどれかの対処を実施してください。

別のユニットを指定したあと，コマンドを再実行してください。

期間を指定するコマンドの場合，期間を変更してコマンドを再実行してください。

コマンドの実行中に指定したユニットが実行された場合，コマンドの実行中にユニットが実行されないことを確認し，コマンドを再実行してください。

KAVS0781-E

Invalid formatting directives are specified.

不正なフォーマット指示子が指定されています

フォーマット指示子を誤って指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

フォーマット指示子を正しく指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0783-E

Specified user does not exist.

指定したユーザは存在しません

リモートジョブネットを登録したユーザーで，実行先のJP1/Baseのユーザーマッピングに失敗しました。

（S）

リモートジョブネットを異常終了させます。

（O）

実行先のJP1/Baseの設定を見直し，ユーザーマッピングされているユーザーを指定してください。正しいユーザーを指定したあと，リモートジョブネットを実行登録してください。

KAVS0784-E

Cannot output the result information with the option″-g 0″.

オプション -g 0の指定では結果情報の出力が行えません

-g 0と-lオプションを同時に指定しています。なお，-lオプションはデフォルトオプションです。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

-g 0オプションと-lオプションを同時に指定しないようにして，コマンドを再実行してください。

KAVS0785-E

Insufficient options specified.

オプションの指定が不足しています

必要なオプションを指定していません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

必要なオプションを指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0787-E

Cannot execute - the system management daemon is busy.

システム管理のデーモンが処理中のため実行できません

システム管理のデーモンが処理中のため，次のコマンドによる処理要求を実行できません。

スケジューラーサービス開始コマンド

スケジューラーサービス停止コマンド

組み込みDB開始コマンド

組み込みDB停止コマンド

（S）

コマンドの実行を終了します。

（O）

jajs_spmd_statusコマンドでサービスの起動，または停止が完了したことを確認してから，コマンドを再実行してください。

KAVS0788-E

This option (オプション) cannot be used because "value" was specified for the value of the environment settings parameter "環境設定パラメーター名".

環境設定パラメーター環境設定パラメーター名の値が指定値であるため，このオプション(オプション)は使用できません

環境設定パラメーターの値によって，使用できないオプションを指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

環境設定パラメーターに意図しない値が指定されていた場合は，環境設定パラメーターに正しい値を設定したあと，コマンドを再実行してください。

コマンドのオプションが誤っていた場合は，正しいオプションを指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0800-E

Job (ジョブ名) is not executing.

ジョブ(ジョブ名)は実行中ではありません

実行中ではないジョブを強制終了しました。

（S）

コマンドの実行を終了します。

（O）

実行中のジョブを指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0829-I

Reporting the effective information of JP1/AJS has started.

JP1/AJS稼働情報の出力を開始します

JP1/AJS3サービスの稼働情報の出力を開始しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS0830-I

Reporting the effective information of JP1/AJS has terminated.

JP1/AJS稼働情報の出力が終了しました

JP1/AJS3サービスの稼働情報の出力を終了しました。

（S）

処理を終了します。

KAVS0831-I

Cannot get View connection information because the JP1/AJS2 service is not started.

JP1/AJSサービスが起動されていないため，View接続情報を取得できません

JP1/AJS3サービスが起動していないため，JP1/AJS3 - View接続情報を取得できません。

（S）

処理を終了します。

（O）

JP1/AJS3サービスを起動したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0832-I

The View connection information output is complete.

View接続情報の出力が終了しました

JP1/AJS3 - View接続情報の出力が終了しました。

（S）

コマンドの処理を終了します。

KAVS0849-I

Failed to put SNMP trap. : 保守情報

SNMPトラップの発行に失敗しました:保守情報

SNMPトラップの発行に失敗しました。

次の原因が考えられます。

SNMPサービスが組み込まれていない

SNMPトラップ認証用コミュニティ名が未設定である

SNMPトラップ送信に失敗した

（S）

処理を終了します。

（O）

SNMPサービスの設定を見直して，コマンドを再実行してください。

SNMPサービスの設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　付録A.2 JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携時のセットアップ（Windowsホストの場合）」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　付録A.3 JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携時のセットアップ（UNIXホストの場合）」を参照してください。

KAVS0850-E

Specified backup box (退避ボックス名) already exists.

指定した退避ボックス(退避ボックス名)は既に存在します

指定した退避ボックスはすでに作成されています。

（S）

処理を終了します。

（O）

退避ボックス名を確認したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0851-E

Specified backup box (退避ボックス名) does not exist.

指定した退避ボックス(退避ボックス名)がありません

指定した退避ボックス名がありません。

（S）

処理を終了します。

（O）

退避ボックス名を正しく指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0852-E

Cannot use backup box (退避ボックス名) - in use by other user.

退避ボックス(退避ボックス名)は他で使用中です

ほかのユーザーが退避ボックスを使用しているため処理できません。

（S）

処理を終了します。

（O）

ほかのユーザーの使用が終了したあと，再実行してください。

KAVS0853-E

No authority to use backup box (退避ボックス名).

退避ボックス(退避ボックス名)に対する権限がありません

退避ボックスに対する権限がありません。

（S）

処理を終了します。

（O）

退避ボックスに対して権限を持つユーザーが処理を実行してください。

KAVS0854-E

Specified backup file (退避ファイル名) already exists.

指定した退避ファイル(退避ファイル名)は既に存在します

指定した退避ファイルはすでに作成されています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

退避ボックス名を確認したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0855-E

Specified backup file (退避ファイル名) does not exist.

指定した退避ファイル(退避ファイル名)がありません

指定した退避ファイルがありません。

（S）

処理を終了します。

（O）

退避ファイル名を確認したあと，再実行してください。

KAVS0856-E

No authority to use backup file (退避ファイル名).

退避ファイル(退避ファイル名)に対する権限がありません

退避ファイルに対する権限がありません。

（S）

処理を終了します。

（O）

退避ファイルに対して権限を持つユーザーが処理を実行してください。

KAVS0857-E

Cannot treat as backup file. : 退避ファイル名

退避ファイルとして扱えません:退避ファイル名

「退避ファイル名」で表示されたものは退避ファイルとして扱えません。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，複数の退避ファイルを指定した場合，処理を続行します。

（O）

正しい退避ファイル名を確認したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0858-E

Backup box name not specified.

退避ボックス名の指定がありません

退避ボックス名を指定していません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

退避ボックス名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0863-E

Interprocess communication failed. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3

プロセス間通信に失敗しました:保守情報1 保守情報2 保守情報3

次の理由で，プロセス間通信に失敗しました。

JP1/AJS3サービスが起動されていない。

通信先のajsinetdプロセスが起動されていない。

通信先のajscdinetdプロセスが起動されていない。

JP1/Baseイベントサービスとの通信でエラーが発生した。

ajsinetdプロセスおよびajscdinetdプロセスの起動状態は，jajs_spmd_statusコマンドで確認できます。jajs_spmd_statusコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド」を参照してください。

（S）

JP1/AJS3サービス，または通信先のajsinetdプロセスまたはajscdinetdプロセスが起動されていない場合，処理を終了します。

JP1/Baseのイベントサービスとの通信でエラーが発生した場合，次回からのイベント出力を環境設定パラメーターEVENTRETRYの指定に従って，処理を続行します。

環境設定パラメーターEVENTRETRYに「yes」を指定した場合，次回のイベント出力時もJP1/Baseのイベントサービスと接続します。

環境設定パラメーターEVENTRETRYを省略するか，または「no」を指定した場合，JP1/AJS3サービスを再起動するまでイベント出力を閉塞します。

（O）

原因を調査したあと，コマンドを再実行してください。

JP1/AJS3サービスが起動されていない場合は，サービスを起動してください。

ajsinetdプロセスまたはajscdinetdプロセスが起動されていない場合は，jajs_hstdコマンドを実行してプロセスを起動してください。jajs_hstdコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　jajs_hstd」を参照してください。

「保守情報1」に"Failed to put Event."のメッセージが出力されている場合で，環境設定パラメーターEVENTRETRYを省略するか，または「no」を指定したとき，JP1/Baseのイベントサービスの状態を確認して，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

KAVS0864-E

Connection was reset during interprocess communication.

プロセス間通信で接続がリセットされました

プロセス間通信で接続がリセットされました。次の原因が考えられます。

接続許可設定ファイルに指定していないIPアドレスのホストから接続された

ユニットを操作するコマンドの実行中にスケジューラーサービスが停止した

ユニットを操作するコマンドのリモート実行中にコマンドが停止した

JP1/AJS3 - Viewでの操作中に，JP1/AJS3 - Viewを強制終了した

JP1/AJS3 - Viewでの操作中に，JP1/AJS3 - Viewを起動しているホストが停止した

他ホストとの通信時にネットワーク障害が発生した

他ホストとの間にファイアウォールがある場合，通過できるように設定されていない

接続元マネージャーと接続先マネージャーで通信暗号化機能の設定が不一致である

（S）

処理を終了します。

（O）

接続を許可するホストであるか確認してください。

JP1/AJS3 - Viewからの操作が完了していないか，コマンドの実行が途中で打ち切られているおそれがあります。このメッセージが出力されたときに行っていた操作を，スケジューラーログに出力されるコマンドの実行開始履歴（ログ種別：I001）から確認し，操作が完了しているかどうか確認してください。操作が完了していない場合は，再度操作してください。スケジューラーログに操作履歴が出力されていない場合は，JP1/AJS3 - Viewから検索処理，更新処理などが行われていた可能性があります。その場合は，JP1/AJS3 - Manager側での対処は不要です。

接続元マネージャー側で通信暗号化機能が無効になっており，かつ接続先マネージャー側で通信暗号化機能が有効になっている可能性があります。正しく設定されているか確認してください。正しく設定されていない場合は，正しく設定したあと，JP1/BaseサービスとJP1/AJS3サービスを再起動してください。

注意事項

環境設定パラメーターOPELOG，REFLOG，およびINFOLOGの設定によっては，コマンドの実行開始履歴（ログ種別：I001）はスケジューラーログに出力されない場合があります。

KAVS0865-E

A timeout occurred during interprocess communication.

プロセス間通信でタイムアウトが発生しました

要求された処理中にタイムアウトが発生しました。

次の原因が考えられます。

規模の大きなジョブネットを実行中である

JP1/AJS3のコマンドが大量に実行中である

他ホストに対する要求の場合，他ホストが起動していない

他ホストに対する要求の場合，ネットワークに問題がある

（S）

処理を終了します。

（O）

規模の大きなジョブネットを実行中である場合，またはJP1/AJS3のコマンドが大量に実行中である場合は，該当する処理が終了したあと，再度操作を行ってください。他ホストに対する要求の場合は，他ホストと通信できるようにしてから，再度操作を行ってください。

KAVS0866-E

Remote connection failed. : 保守情報1 保守情報2

リモート接続に失敗しました:保守情報1 保守情報2

リモート接続時にネットワーク障害，またはルーティングエラーによって，接続先ホストに接続できません。

（S）

処理を終了します。

（O）

原因を調査したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0867-E

Remote jobnet ended abnormally - error occurred. : リターンコード

リモートジョブネット実行中にエラーが発生しました:リターンコード

リモートジョブネット実行中に，回復できないエラーが発生しました。

（S）

リモートジョブネットを異常終了させます。

（O）

このメッセージの直前，またはリモートジョブネットの実行結果詳細に出力されているメッセージに従って対応したあと，再実行してください。このメッセージの直前，またはリモートジョブネットの実行結果詳細にメッセージが出力されていない場合，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS0868-E

The user could not be authenticated at the specified host. : ホスト名 保守情報

指定したホスト(ホスト名)でユーザ認証に失敗しました:保守情報

指定したホストで，ユーザー認証に失敗しました。または，JP1ユーザー名のユーザーマッピング処理でメモリー不足が発生し，ユーザーマッピングによる認証確認ができません。

（S）

処理を終了します。

（O）

指定したホストのユーザー情報の設定を修正したあと，コマンドを再実行してください。

保守情報が「12,0,0x00000002」の場合，JP1/Baseのユーザーマッピングの設定を修正してください。

保守情報が「11,」で始まる場合，JP1/Baseで設定したOSユーザーのパスワードが正しいか，OSユーザーのアカウントがロックアウトされていないかを確認してください。

設定に誤りがない場合，また解消されない場合は，メモリー不足が発生しているおそれがあります。

「ホスト名」に表示されたホストの共有メモリー使用状態を確認してください。UNIXの場合，カーネルパラメーターのメモリー設定値を見直してください。

カーネルパラメーターについては，リリースノートおよびマニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のカーネルパラメーターの説明を参照してください。

KAVS0869-E

Invalid data was received. : (IPアドレス) 保守情報1 保守情報2

不正なデータを受信しました:(IPアドレス)保守情報1 保守情報2

IPアドレスで示す接続元から，不正なデータを受信しました。次の原因が考えられます。

接続元で通信暗号化機能が有効になっていて，かつ接続先で通信暗号化機能が無効になっている。

ポート（jp1ajs2monitor）に不正なデータを検知した。

（S）

通信を切断します。

（O）

接続元と接続先の通信暗号化機能の設定を合わせてください。接続先で通信暗号化機能を有効にした場合は，JP1/BaseサービスとJP1/AJS3サービスを再起動してください。

IPアドレスで示す接続元から，不正にポート（jp1ajs2monitor）がアクセスされたおそれがあるため，調査してください。

KAVS0870-I

Saving unit (ユニット名) to backup box (退避ボックス名).

ユニット(ユニット名)を退避ボックス(退避ボックス名)へ退避します

退避コマンドの処理を開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVS0872-E

Unit (ユニット名) already saved.

ユニット(ユニット名)は既に退避してあります

すでに退避してあるユニットと，同じ名称のユニットを退避しようとしました。

（S）

処理を中止します。

（O）

退避ファイルを確認して，必要に応じて退避ファイルを削除したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0873-E

Backup box (退避ボックス名) is full.

退避ボックスは(退避ボックス名)は満杯です

退避ボックスの退避ファイル数が1,024個を超えました。

（S）

処理を中止します。

（O）

退避ボックスを変更したあと，または退避ファイルを削除したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0874-Q

OK to update backup file (退避ファイル名)? (y: OK/n: NO)

退避ファイル(退避ファイル名)を更新しますか（y:する/n:しない）

退避ファイルを更新するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

更新する場合は，yを入力してください。

更新しない場合は，nを入力してください。

KAVS0875-Q

OK to clear backup box (退避ボックス名)? (y: OK/n: NO)

退避ボックス(退避ボックス名)を削除しますか（ｙ:する/ｎ:しない）

退避ボックスを削除するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

削除する場合は，yを入力してください。

削除しない場合は，nを入力してください。

KAVS0876-Q

OK to clear backup file (退避ファイル名)? (y: OK/n: NO)

退避ファイル(退避ファイル名)を削除しますか（ｙ:する/ｎ:しない）

退避ファイルを削除するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

削除する場合は，yを入力してください。

削除しない場合は，nを入力してください。

KAVS0877-E

A backup box could not be made. : 保守情報1保守情報2

退避ボックスの作成に失敗しました:保守情報1保守情報2

次の理由で，退避ボックスの作成に失敗しました。

退避情報ディレクトリに権限がない。

ディスクに退避ボックスを作成する容量がない。

（S）

処理を終了します。

（O）

エラー原因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0880-I

Restoring unit (ユニット名) to unit (ユニット名).

ユニット(ユニット名)を(ユニット名)へ回復します

回復コマンドの処理を開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVS0885-E

Restoration unit (ユニット名) does not exist.

回復先のユニット(ユニット名)がありません

回復先のユニットがないため回復できません。

（S）

ユニットの回復を中止します。

（O）

回復先のユニットを作成したあと，または回復先を正しく指定したあとに，コマンドを再実行してください。

KAVS0887-E

Cannot use restoration unit (ユニット名) - in use by other user.

回復先のユニット(ユニット名)は他で使用中のため回復できません

ほかのユーザーが回復先のユニットを使用しているため回復できません。

（S）

ユニットの回復を中止します。

（O）

ほかのユーザーの使用が終了したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0889-E

An error occurred in the process that starts the remote jobnet (サービス名:ジョブネット名:実行ID). : 保守情報

リモートジョブネット(サービス名:ジョブネット名:実行ID)を開始する処理でエラーが発生しました:保守情報

リモートジョブネットを実行する際に，定義元マネージャーホストから実行先マネージャーホストへ定義を転送して実行登録する処理でエラーが発生しました。

次の原因が考えられます。

定義元マネージャーホストと実行先マネージャーホストの間で通信障害が発生している

定義元マネージャーホストまたは実行先マネージャーホストでメモリー不足（Windowsの場合はデスクトップヒープ不足を含む）が発生している

実行先マネージャーホストのスケジューラーサービスが起動していない

実行先マネージャーホストまたは定義元マネージャーホストのユーザーマッピング処理でエラーが発生している

接続元制限機能で実行先マネージャーホストへの通信が制限されている

（S）

定義元マネージャーホストのリモートジョブネットの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

定義元マネージャーホストおよび実行先マネージャーホストで状態を確認し，エラーの原因を取り除いてください。

また，実行先マネージャーホストで実行登録されているおそれがあるため，対応するジョブネットが実行されているかを確認し，必要に応じて次に示す対応を行ってください。

実行先マネージャーホストで実行していた場合

スケジューラーログなどでジョブネットの実行が終了していることを確認したあと，定義元マネージャーホストで，確認したジョブネットの終了状態に応じて再実行して業務を回復させてください。

実行先マネージャーホストで実行していなかった場合

定義元マネージャーホストで，異常検出終了したリモートジョブネットから再実行して業務を回復させてください。

KAVS0890-E

An error occurred in the process that notifies the defined manager host of the start of the remote jobnet (サービス名:ジョブネット名:実行ID). : 保守情報

リモートジョブネット(サービス名:ジョブネット名:実行ID)の開始を定義元マネージャーホストへ通知する処理でエラーが発生しました: 保守情報

実行先マネージャーホストから定義元マネージャーホストへ，リモートジョブネットの開始を通知する処理でエラーが発生しました。

次の原因が考えられます。

定義元マネージャーホストと実行先マネージャーホストの間で通信障害が発生している

定義元マネージャーホストまたは実行先マネージャーホストでメモリー不足（Windowsの場合はデスクトップヒープ不足を含む）が発生している

定義元マネージャーホストのスケジューラーサービスが起動していない

定義元マネージャーホストのユーザーマッピング処理でエラーが発生している

接続元制限機能で実行先マネージャーホストへの通信が制限されている

（S）

開始通知処理を中止し，リモートジョブネットの実行を継続します。

（O）

開始通知処理が失敗しても，リモートジョブネットの実行には影響ありません。

ただし，同様の原因によって終了通知に失敗するおそれがあります。定義元マネージャーホストおよび実行先マネージャーホストで，エラーの原因を取り除いてください。

なお，このメッセージのあとに，対象ジョブネットに関してメッセージKAVS0891-Eが出力されている場合は，終了通知に失敗しています。

KAVS0891-Eに記載されているオペレーターの処置に従って，リモートジョブネットの状態を回復させてください。

KAVS0891-E

An error occurred in the process that notifies the defined manager host of the end of the remote jobnet (サービス名:ジョブネット名:実行ID). : (リカバリー情報1 リカバリー情報2 リカバリー情報3 リカバリー情報4 リカバリー情報5 リカバリー情報6) 保守情報

リモートジョブネット(サービス名:ジョブネット名:実行ID)の終了を定義元マネージャーホストへ通知する処理でエラーが発生しました: (リカバリー情報1 リカバリー情報2 リカバリー情報3 リカバリー情報4 リカバリー情報5 リカバリー情報6) 保守情報

実行先マネージャーホストから定義元マネージャーホストへ，リモートジョブネットの終了を通知する処理でエラーが発生しました。

次の原因が考えられます。

定義元マネージャーホストと実行先マネージャーホストの間で通信障害が発生している

定義元マネージャーホストまたは実行先マネージャーホストでメモリー不足（Windowsの場合はデスクトップヒープ不足を含む）が発生している

定義元マネージャーホストのスケジューラーサービスが起動していない

定義元マネージャーホストのユーザーマッピング処理でエラーが発生している

接続元制限機能で実行先マネージャーホストへの通信が制限されている

（S）

終了通知処理を中止します。

（O）

定義元マネージャーホストおよび実行先マネージャーホストで，エラー原因を取り除いてください。

定義元マネージャーホスト上のリモートジョブネットの状態が「実行中」であれば，次の回復手順でリモートジョブネットの状態を終了状態にしてください。

定義元マネージャーホストのスケジューラーサービスが起動しているか確認する。

定義元マネージャーホストで，作業フォルダに移動して，次のコマンドを実行する。

このコマンドを実行するには，Administrators権限（Windowsの場合）またはスーパーユーザー権限（UNIXの場合）が必要です。

Windowsの場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥tools¥ajsremnetrcv.bat

リカバリー情報1 リカバリー情報2 リカバリー情報3

リカバリー情報4 リカバリー情報5 リカバリー情報6

> .¥ajsremnetrcv.log

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/tools/ajsremnetrcv

リカバリー情報1 リカバリー情報2 リカバリー情報3

リカバリー情報4 リカバリー情報5 リカバリー情報6

> ./ajsremnetrcv.log

リモートジョブネットの状態が終了状態になっているか確認する。

終了状態になっていない場合は，次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

・ajsremnetrcvがエラーメッセージを出力している場合は，出力メッセージ

・ajsremnetrcv.log

ajsremnetrcv.logファイルを削除する。

補足事項

なお，ajsremnetrcvコマンドは緊急時の回復用のコマンドであり，上記の回復手順以外の目的では使用できません。そのため，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス」には，このコマンドの説明は記載していません。

KAVS0892-E

An error occurred in the process that deletes the definition of the remote jobnet (サービス名:ジョブネット名:実行ID) transferred to the executing manager host. : (実行先マネージャーホスト名 実行先マネージャーホストのジョブグループ名) 保守情報

実行先マネージャーホストに転送したリモートジョブネット(サービス名:ジョブネット名:実行ID)の定義を削除する処理でエラーが発生しました: (実行先マネージャーホスト名 実行先マネージャーホストのジョブグループ名) 保守情報

実行先マネージャーホストに転送したリモートジョブネットの定義を削除する処理でエラーが発生しました。

次の原因が考えられます。

定義元マネージャーホストと実行先マネージャーホストの間で通信障害が発生している

定義元マネージャーホストまたは実行先マネージャーホストでメモリー不足（Windowsの場合はデスクトップヒープ不足を含む）が発生している

実行先マネージャーホストのスケジューラーサービスが起動していない

実行先マネージャーホストのユーザーマッピング処理でエラーが発生している

リモートジョブネットに実行予定がない，繰り越し未実行になったなどの理由のため，実行先マネージャーホストでリモートジョブネットが実行されていない

接続元制限機能で実行先マネージャーホストへの通信が制限されている

（S）

リモートジョブネットの定義を削除する処理を中止します。

（O）

定義元マネージャーホストおよび実行先マネージャーホストで，エラー原因を取り除いてください。ただし，リモートジョブネットに実行予定がない，繰り越し未実行になったなどの理由のため，実行先マネージャーホストでリモートジョブネットが実行されなかったときに出力されたエラーメッセージの場合，対応の必要はありません。

エラー原因を取り除いた場合は，対応するジョブネットの登録解除および削除処理が完了していないおそれがあるため，表示された実行先マネージャーホストで，実行先マネージャーホストのジョブグループ名配下のジョブネットを登録解除し，ジョブグループを削除してください。

サスペンド中にリモートジョブネットを削除した場合，ジョブネット名が数字で表示されますが，定義元マネージャーホストの処理は正常に行われており，動作には問題ありません。上記手順で登録解除および削除処理を行ってください。

KAVS0893-E

An error occurred in the process that kills the remote jobnet (サービス名:ジョブネット名:実行ID). : 保守情報

リモートジョブネット(サービス名:ジョブネット名:実行ID)を強制終了する処理でエラーが発生しました: 保守情報

リモートジョブネットを強制終了する処理でエラーが発生しました。

次の原因が考えられます。

定義元マネージャーホストと実行先マネージャーホストの間で通信障害が発生している

定義元マネージャーホストまたは実行先マネージャーホストでメモリー不足（Windowsの場合はデスクトップヒープ不足を含む）が発生している

実行先マネージャーホストのスケジューラーサービスが起動していない

実行先マネージャーホストのユーザーマッピング処理でエラーが発生している

実行先マネージャーホスト上の該当ジョブネットがすでに終了している

接続元制限機能で実行先マネージャーホストへの通信が制限されている

（S）

リモートジョブネットを強制終了する処理を中止します。

（O）

定義元マネージャーホストおよび実行先マネージャーホストで，エラー原因を取り除いてください。対応するジョブネットの状態を確認し，必要であれば再度強制終了してください。

なお，強制終了のあとに登録解除および定義削除を行った場合，ジョブネット名が数字で表示されることがありますが，実行先マネージャーホスト上ではリモートジョブネットが終了しており，問題ありません。

KAVS0898-E

The suspend function is set up already.

既にサスペンド機能はセットアップされています

すでにサスペンド機能はセットアップされているため，ajssetup -mの実行は不要です。

（S）

処理を終了します。

KAVS0900-W

Minor error occurred. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

軽度のエラーが発生しました:保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

処理を続けられるエラーが発生しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

「保守情報」に「SPMD communication error」の文字列がある場合は，jajs_spmdプロセスが正常に動作しているかを確認してください。

システム内に異常が発生しjajs_spmdプロセスが先に消滅した場合に本エラーメッセージが出力されることがありますが動作には問題ありません。

上記以外の場合は，このメッセージの前後に出力されたメッセージに従って対処してください。

KAVS0901-E

I/O error occurred. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3

入出力エラーが発生しました:保守情報1 保守情報2 保守情報3

処理中にファイルの入出力などでI/Oエラーが発生しました。

（S）

エラーの発生したファイルに対する処理を中止し，プロセスを続行します。

ただし，システムファイルの入出力エラーで処理を続けられない場合は，プロセスを中止します。

（O）

「保守情報1」に「Permission denied」と出力された場合

「保守情報3」に出力されているファイルの読み込みに失敗しています。

ファイル，およびディレクトリパスに適切な権限が設定されているか，正しいファイルであるかを確認し，対処してください。

上記以外の場合

OSで出力されているWindowsイベントログまたはsyslogのエラー情報，およびOSで固有に取得されているその他のエラー情報を参照し，対処してください。対処できない場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS0902-E

Insufficient memory occurred. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3

メモリ不足が発生しました:保守情報1 保守情報2 保守情報3

メモリー不足が発生しました。保守情報にKFPA11912-Eが表示された場合は，同時に実施している処理が多く負荷が高い状態になっているか，組み込みDBのpd_lck_pool_sizeの値が不足しています。

また，コマンドの引数に指定したファイルのファイルサイズが2ギガバイトを超えている場合，このメッセージが出力されることがあります。

（S）

メモリー不足を検知した処理を中断します。処理が続行できない基幹部分のメモリー確保で，メモリー不足を検知した場合は，プロセスを中止します。

（O）

次の設定を確認してください。

UNIXの場合はリリースノートを参照し，カーネルパラメーターのメモリーに関する設定値が，見積もり値以上になっているか確認してください。

現象発生時に稼働しているプロセスの状態を確認し，見積もり値以上のメモリーがあるか確認してください。

保守情報にKFPA11912-Eが表示された場合は，環境設定パラメーターUNITDEFDIVIDEUPDATEに「yes」を指定してデータベースへの書き込みを分割して行うか，組み込みDBのpd_lck_pool_sizeの値を見直してください。

環境設定パラメーターUNITDEFDIVIDEUPDATEの設定方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」の環境設定パラメーターUNITDEFDIVIDEUPDATEの記述を参照してください。

pd_lck_pool_sizeについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　23.1.1 組み込みDB稼働環境と運用方法の検討」のシングルサーバ定義の説明を参照してください。

必要であれば，メモリー不足となった処理を再度実行してください。

環境設定パラメーターUNITDEFDIVIDEUPDATEに「yes」を設定した環境で下記の操作を実行した際に，保守情報にKFPA11912-Eが表示された場合は，実行した操作に応じて次の対処を実施してください。

　1.　ajsdefineコマンド，ajsrestoreコマンド

次のどちらかの操作を実施してください。

作成しようとしたユニットを削除し，再度コマンドを実行する

コマンドに-fオプション，または-iオプションを指定して実行する

　2.　ajsimportコマンド

次のどちらかの操作を実施してください。

作成しようとしたユニットを削除し，再度コマンドを実行する

コマンドに-fオプションを指定して実行する

　3.　ajscopyコマンド，JP1/AJS3 - Viewでのユニットのコピー

次の操作を実施してください。

コピー先のユニットを削除し，再度コピー操作を実行する

　4.　ajsdeleteコマンド，ajssuspendコマンド

次の操作を実施してください。

コマンドを再実行する

　5.　ajsreleaseコマンド，JP1/AJS3 - Viewでのリリース登録

次の操作を実施してください。

リリース中止したあとに再度リリース登録を実行する

　6.　JP1/AJS3 - Viewでのユニットの回復

次の操作を実施してください。

回復しようとしたユニットを削除し，再度回復操作を実施する

コマンドの引数に指定したファイルのファイルサイズが2ギガバイトを超えていないことを確認してください。

KAVS0903-E

System error occurred. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 システムのエラーメッセージ

システムエラーが発生しました:保守情報1 保守情報2 保守情報3 システムのエラーメッセージ

処理中にシステムエラーが発生しました。

（S）

エラーの発生したプロセスを終了します。

（O）

OSで出力されているWindowsイベントログまたはsyslogのエラー情報，およびOSで固有に取得されているその他のエラー情報を参照し，対処してください。対処できない場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS0904-E

Unexpected error occurred in JP1/AJS2. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

JP1/AJS2で予期しないエラーが発生しました:保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

次の原因が考えられます。

ほかで使用しているポート番号を使用して，ajscdinetdプロセスを起動しようとした

処理中に予期しないエラーが発生した

（S）

エラーの発生した処理を中止します。

（O）

統合トレースログに出力されたAP名が「ajscdinetd」で，かつ「保守情報1」の値が「439」で始まる場合

servicesファイルに指定したajscdinetdプロセスが使用するポート番号は，ほかのプロセスで使用されています。ほかのプロセスで使用されていないポート番号を指定し，再度，ajscdinetdプロセスを起動してください。

上記以外の場合

このエラーメッセージの前後に出力されたメッセージに従って対処してください。対処できない場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS0905-E

Failed to put message (メッセージID). : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

エラーが発生したためメッセージを出力しようとしましたが，その出力にも失敗しました。

（S）

エラーの発生したプロセスを中止します。

（O）

表示されたメッセージおよびシステムのエラーメッセージに従って対処してください。

KAVS0907-E

No more space in file (ファイル名).

ファイル(ファイル名)に空き容量がありません

ファイルを書き込もうとしているファイルシステム，またはデバイスに空き容量がありません。

（S）

エラーの発生したプロセスを中止します。

（O）

不要なファイルを消去して空き容量を作ってください。また，ユーザーファイルの場合は，別のファイルシステムかデバイスに出力してください。

KAVS0909-E

Shared memory is not available. : 保守情報1 保守情報2

共有メモリが確保できません:保守情報1 保守情報2

システムリソースの一つである共有メモリーが取得できないか，または必要な共有メモリーがありません。

（S）

エラーの発生したプロセスを終了します。

（O）

システムの共有メモリーサイズが不足している場合，カーネルパラメーターを拡大してください。スケジューラーサービスの稼働に必要な共有メモリーが削除された場合は，スケジューラーサービスを再起動する必要があります。

KAVS0915-E

Resource lack occurred : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

リソース不足が発生しました : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

リソース不足が発生しました。不足したリソース情報は保守情報に出力されます。

（S）

処理を中止します。

（O）

リリースノートを参照して，見積もりをし直してください。

KAVS0916-E

A system call (システムコール名) error occurred when starting process.:errno=errnoで取得した値

AJS管理者でのプロセス起動処理中に，システムコールエラーが発生しました。

（S）

プロセスを停止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS0917-E

An attempt to acquire the information to be set for the JP1 event expansion attribute failed. : イベントID 拡張属性名 ユニット名 実行ID 保守情報

JP1イベント拡張属性に設定する情報の取得に失敗しました : イベントID 拡張属性名 ユニット名 実行ID 保守情報

JP1イベントの拡張属性に設定する情報の取得に失敗しました。

JP1イベントの拡張属性のコメント情報（属性名：A6）には，空文字が設定されています。

ユニット名には，次のどちらかの情報が表示されます。

ユニット名

/ユニットID

/ユニットIDの場合，ajsnameコマンドでユニット完全名を確認できます。ajsnameコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsname」を参照してください。

（S）

JP1イベントを発行し，処理を続行します。

（O）

該当するジョブネットまたはジョブの現在のコメント情報は，ユニット定義で確認してください。

KAVS0920-W

Message process failed to initialize. (保守情報)

メッセージ出力の初期化に失敗しました。

（S）

メッセージはテキストのない状態で出力されます。なお，保守情報に「HNTR_Initialize Failure」が出力されている場合は，統合トレースログにメッセージが出力されません。

（O）

リソース不足，またはHitachi Network Objectplaza Trace Monitorの起動状態などを確認してください。

UNIXの場合，カーネルパラメーターの次の項目を見直してください。

プロセスやシステムの最大ファイルオープン数

最大ファイル記述子数（ファイルシステムにかかわる制限値）

カーネルパラメーターについてはリリースノートを参照し，ファイルシステムに関する設定を変更してください。原因を特定できない場合は，資料を採取したあとにシステム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS0921-W

Connection to scheduler service has been reset. : 保守情報

スケジューラーサービスとの接続が切断されました:保守情報

スケジューラーサービスのプロセス間の通信が，接続先プロセスの終了などによって切断されました。

（S）

処理を終了します。

（O）

スケジューラーサービスの強制終了時にも出力されることがあります。前後の操作内容，およびメッセージから原因を調べて，対処してください。

KAVS0930-E

Exclude error occurred. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

排他エラーが発生しました:保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

排他エラーが発生しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

次のことが要因として考えられます。それぞれの要因に対応する対処方法に従ってください。このメッセージの前後にエラーメッセージが出力されている場合は，その対処方法も参照してください。

要因1

ISAMファイルの再編成時に，ISAMファイルにアクセスしているプロセスがあるため，占有排他を確保できなかった。

対処

スケジューラーサービスが起動中であるか，またはJP1/AJS3 - View，ユニットを操作するコマンド，および連携製品からユニットを参照・更新していたことが考えられます。スケジューラーサービスを停止し，ユニットを参照・更新していない状態で，エラーとなった操作を再度実行してください。

ISAMファイル再編成の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　9.3 QUEUEジョブ，サブミットジョブを使用している場合のデータベース再編成」を参照してください。

要因2

OSがAIXで，ISAMロックテーブル分割機能を使用している場合に，ISAMロックテーブルを確保できなかった。

対処

関連するJP1サービスをすべて停止し，環境変数EXTSHM=ONを設定してからエラーになった操作を再度実行してください。

要因3

ISAMロックテーブルの状態が不正になった。

対処

ISAMロックテーブルを削除してから，エラーになった操作を再度実行してください。

要因4

他製品（バックアップソフト，ウイルス対策ソフトなど）からISAMファイルの占有排他が確保されているため，JP1/AJS3からアクセスできなかった。

対処

他製品からのISAMファイルへのアクセスがないことを確認したあと，エラーになった操作を再度実行してください。

要因5

組み込みDBを使用しているときに，デッドロックが発生した。

対処

デッドロック状態は自動的に解除されます。必要に応じて，エラーになった操作を再度実行してください。

これらの対処を行ってもエラーが出力される場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS0931-E

Condense failed. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

再編成に失敗しました:保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

データベースの再編成に失敗しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

原因を調査したあと，スケジューラーサービスのデータベース再編成を再実行してください。

次の原因が考えられます。

再編成に必要なディスクの空き容量が不足している

プロセスやシステムのファイルオープンの上限に達した

マシンのプロセス稼働状態を確認し，稼働が少ない状態になってから再実行してください。

メモリー不足が発生した

必要であれば，カーネルパラメーターのメモリーに関する設定値を見直して，再設定してください。

カーネルパラメーターについては，リリースノートを参照してください。

原因が特定できない場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS0932-E

Error occurred during database access. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3

データベースアクセス中にエラーが発生しました:保守情報1 保守情報2 保守情報3

データベースアクセス中にエラーが発生しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

次のことが要因として考えられます。それぞれの要因に対応する対処方法に従ってください。このメッセージの前後にエラーメッセージが出力されている場合は，その対処方法も参照してください。

要因1

ディスク障害，CPU障害，その他ハード障害などによって，データベースのファイルが破壊された。

対処

スケジューラーデータベースまたはジョブ実行環境データベースを再編成してください。再編成を行っても復旧できない場合は，再作成が必要です。

ISAMファイル再編成の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　9.3 QUEUEジョブ，サブミットジョブを使用している場合のデータベース再編成」を参照してください。

ISAMファイル再作成の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.11 ISAMファイルが不正になった場合の対処」を参照してください。

要因2

クラスタ構成時に，実行系および待機系から同時にデータベースにアクセスしたため，データベースのファイルが破壊された。

対処

要因1の対処方法と同じです。

要因3

スケジューラーデータベースに組み込みDBを使用している場合，JP1/AJS3サービスの停止時に，すでに組み込みDBが停止していた。

対処

JP1/AJS3サービスが停止できていれば，このエラーの発生による問題はありません。組み込みDBを先に停止しないでください。

要因4

クラスタ構成時，スケジューラーデータベースにISAMを使用している場合，スケジューラーサービスの環境設定パラメーターISAMWRITEMODEに「sync」を設定していないため，フェールオーバー時にISAMファイルの状態が不整合になった。

対処

スケジューラーデータベースを再編成してください。再編成を行っても復旧できない場合は，再作成が必要です。

要因5

JP1/AJS3の運用中にディスク操作を行ったため，データベースのファイルが破壊された。

対処

要因1の対処方法と同じです。

要因6

OS上で扱えるファイルサイズが制限されている。

対処

カーネルパラメーターのファイルサイズについての見積もりを確認し，設定してください。カーネルパラメーターの見積もりについては，リリースノートを参照してください。

要因7

スケジューラーデータベースまたはジョブ実行環境データベースに使用しているISAMファイルのサイズが2ギガバイトに達している。

対処

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　9.3 データベースに関する注意事項」を参照し，ISAMファイルのサイズを小さくしてください。

要因8

JP1/AJS3稼働中の電源断などによる予期しないOSの停止によって，データベースのファイルが破壊された。

対処

要因1の対処方法と同じです。

要因9

JP1/AJS3 - Viewからのアクセスがエラーになる場合，JP1/AJS3 - ViewのログインJP1ユーザーにマッピングされたOSユーザーによるスケジューラーデータベースへの更新権限がない。

対処

スケジューラーデータベースディレクトリまでのアクセス権限，およびスケジューラーデータベースファイルのアクセス権限を確認し，設定してください。

要因10

スケジューラーデータベースに組み込みDBを使用している場合，組み込みDBが稼働していない。

対処

組み込みDBを稼働させてから，該当する組み込みDBをスケジューラーデータベースとしているスケジューラーサービスを再起動してください。

要因11

クラスタ構成時，OSの電源停止や障害などによって予期しないフェールオーバーが発生したときに，ISAMファイルの状態が不整合になった。

対処

要因1の対処方法と同じです。

要因12

JP1/AJS3の運用中に組み込みDBとの接続が切断された。

対処

このメッセージの直後にメッセージKNAC1520-Iが出力されている場合は，このエラーの発生による問題はありません。ajsagtaddコマンド，ajsagtaltコマンド，およびajsagtdelコマンドが異常終了した場合は，組み込みDBが稼働していることを確認したあと，コマンドを再実行してください。エージェント自動定義機能使用時にジョブが異常終了した場合は，組み込みDBが稼働していることを確認したあと，ジョブを再実行してください。

要因13

外部DBを利用している環境で，DBアクセスエラーになった。

対処

対処方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.15 外部DBを利用する場合のトラブルへの対処」を参照してください。

KAVS0933-W

RDBUSER (ユーザー名) has connect privilege.

RDBUSER(ユーザー名)はコネクト権限を持っています

環境設定パラメーターRDBUSERに指定されたユーザーは，データベースに接続する権限を持っています。

ajssetupコマンドによって，ユーザーのパスワードが変更されているおそれがあります。パスワードが変更されている場合，ユーザー認証に失敗し，データベースに接続できないおそれがあります。

（S）

既存のユーザーが存在したため，ajssetupコマンドの処置でパスワードが次のように再設定されます。

環境設定パラメーターRDBPASSWORDが指定されている場合は，その内容

環境設定パラメーターRDBPASSWORDが指定されていない場合は，環境設定パラメーターRDBUSERからスクランブルした内容

（O）

DBMS接続ユーザーの設定が変更されたことによる問題がないか確認してください。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

KAVS0934-E

The specified tablespace or RDAREA does not exist.

指定された表領域またはRDAREAは存在しません

ajssetupコマンドで指定された表領域，またはRDAREAがないため，テーブルが作成できませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ajssetupコマンドの引数に正しい表領域，またはRDAREAを指定したあとに，再実行してください。

KAVS0935-E

The specified tablespace or RDAREA is invalid.

不正な表領域またはRDAREAが指定されました

ajssetupコマンドで指定された表領域，またはRDAREAが不正なため，テーブルが作成できませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ajssetupコマンドの引数に正しい表領域，またはRDAREAを指定したあとに，再実行してください。

KAVS0936-E

The schema is already defined.

スキーマは既に定義されています

すでにスキーマが定義されているため，スキーマを作成できませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

スキーマがすでに定義されているため，ajssetupコマンドを使用して再セットアップする必要はありません。既存のスキーマを破棄して再作成してもよい場合は，DBMS上でスキーマを削除したあと，ajssetupコマンドを再実行してください。

KAVS0937-E

The database can not be used.

データベースは使用できません

次のどれかの要因によって，データベースを使用できません。

異なるマネージャーホストのエージェント管理データベースに接続している。

異なるスケジューラーサービスのスケジューラーデータベースに接続している。

マネージャーホストまたはデータベースがバックアップから復元されている。

（S）

処理を終了します。

（O）

次の設定を確認して，接続するデータベースが正しいか確認してください。

環境設定パラメーターAJSODBC_DSNAMEおよび環境設定パラメーターAJSODBC_DBNAME

環境設定パラメーターAJSODBC_DSNAMEで指定されたODBCファイルデータソースの設定

マネージャーホストまたはデータベースをバックアップから復元した場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　12.2 外部DBを利用する場合の障害からの復旧」を参照して，業務を復旧してください。

KAVS0940-E

Event Action Manager is busy. : 保守情報 保守情報 保守情報 保守情報

イベントアクション機能マネージャーがビジーです:保守情報 保守情報 保守情報 保守情報

イベント・アクション制御マネージャーがビジー状態のため，イベントの処理ができません。

（S）

イベント監視，または起動条件に対する操作を中止します。

（O）

時間を空けてから再操作してください。再操作しても改善されない場合は，資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS0941-E

No event job in start condition. : ジョブネット名

起動条件にアイコンが登録されていません:ジョブネット名

起動条件にアイコンが，登録されていないジョブネットを実行開始しようとしました。

（S）

ジョブネットを監視打ち切り終了にします。

（O）

起動条件にイベントアイコンを定義するか，起動条件を削除してください。

KAVS0942-W

Connection to job status notification process has been reset.

状態通知プロセスとの接続が切れました

ジョブ完了待ちプロセスが状態通知プロセスと通信中に状態通知プロセスが停止したため，状態通知プロセスとの接続が切れました。

（S）

スケジューラーサービスを停止します。

（O）

前後にメッセージKAVU6101-Iがあれば，状態通知プロセス終了時を契機として出力されるメッセージ出力であるため，問題ありません。メッセージKAVU6101-Iがない場合は，内部トレースログを採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVS0943-E

Cannot connect to job status notification process. : 保守情報1保守情報2保守情報3

状態通知プロセスと接続できません:保守情報1保守情報2保守情報3

状態通知プロセスと接続できなかったため，スケジューラーサービスを起動できません。

（S）

スケジューラーサービスを停止します。

（O）

前後のメッセージから，状態通知プロセスと接続できなかった原因を調べて対処してください。

また，servicesファイルのジョブ状態通知用のポート番号が正しく設定されているか確認してください。状態通知ポートのデフォルト値は「20245」です。原因を取り除いたあと，スケジューラーサービスを起動させてください。

KAVS0944-E

The error occurred during initialization processing of the job execution function(スケジューラーサービス名) : 保守情報

ジョブ実行制御の初期化処理でエラーが発生しました(スケジューラーサービス名) : 保守情報

ジョブ実行制御の初期化処理でエラーが発生しました。

（S）

スケジューラーサービスを停止します。

（O）

このエラーメッセージの前後に表示されたシステムのエラーメッセージから原因を調べ，対処してください。エラー要因を取り除いたあと，スケジューラーサービスを再起動してください。前後のエラーメッセージから原因を特定できない場合は，資料を採取したあとにシステム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS0945-E

A scheduler daemon ended abnormally. (name: デーモンプロセス名, code: 終了コード, 保守情報1, 保守情報2)

スケジューラーのデーモンが異常終了しました(name:デーモンプロセス名，code:終了コード，保守情報1，保守情報2)

スケジューラーサービス（デーモン）が異常終了しました。

（S）

スケジューラーサービスを終了します。

（O）

このエラーメッセージの前後に表示されたシステムのエラーメッセージから原因を調べ対処してください。前後のエラーメッセージから原因を特定できない場合は，資料を採取したあとにシステム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS0946-E

The error occurred during scheduler service(スケジューラーサービス名) start processing. : 保守情報1保守情報2保守情報3保守情報4

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)の起動処理中にエラーが発生しました: 保守情報1保守情報2保守情報3保守情報4

スケジューラーサービスの起動中にエラーが発生しました。

（S）

スケジューラーサービスを終了します。

（O）

スケジューラーサービスの異常終了時に自動再起動する設定をしている場合は，自動的にスケジューラーサービスが再起動します。再起動時に再度メッセージKAVS0946-Eが出力されます。起動に失敗している場合は，このメッセージの直前に出力されるメッセージの対処方法に従ってエラー要因を取り除いたあと，「スケジューラーサービス名」に表示されたスケジューラーサービスを再起動してください。

このメッセージの直前にメッセージKAVS0903-Eが出力された場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS0947-E

The error occurred during initialization processing of the Event Action Manager(スケジューラーサービス名) : 保守情報

イベントアクション機能マネージャーの初期化処理でエラーが発生しました(スケジューラーサービス名) : 保守情報

イベント・アクション制御の初期化処理でエラーが発生しました。

（S）

スケジューラーサービスを停止します。

（O）

このエラーメッセージの前後に表示されたシステムのエラーメッセージから原因を調べ，対処してください。エラー要因を取り除いたあと，スケジューラーサービスを再起動してください。前後のエラーメッセージから原因を特定できない場合は，資料を採取したあとにシステム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS0950-E

An error (保守情報) occurred so the jobnet (ルートジョブネット名) cannot be executed according to schedule.

エラー(保守情報)が発生したためジョブネット(ルートジョブネット名)はスケジュール通りに実行できません

ルートジョブネットを開始時刻待ちにする際にエラーが発生したため，状態は開始時刻待ちになっていますが，実行できません。また，エラーが発生したルートジョブネットがプランニンググループの下にあった場合，同じプランニンググループの下にあるほかのルートジョブネットの実行も正しく開始されないことがあります。

（S）

スケジューラーサービスはエラーの発生したルートジョブネットに関する処理を中断しますが，サービス自体は停止しないで，その他の処理を継続します。

（O）

エラーが発生したルートジョブネットを登録解除して，実行登録し直してください。また，ルートジョブネットがプランニンググループの下にある場合は，同じプランニンググループの下のほかのルートジョブネットも登録し直してください。

KAVS0960-E

Not enough resource to execute Hostlink jobnet. : 保守情報

リソース不足のためホストリンクジョブネットの実行ができません:保守情報

ファイル記述子などのシステムリソースが不足したため，ホストリンクジョブネットの実行に失敗しました。

（S）

ホストリンクジョブネットの処理を異常終了させます。

（O）

システムリソースの割り当てを大きくしてください。

UNIXの場合，カーネルパラメーターの次の項目を見直してください。

プロセスやシステムの最大ファイルオープン数

最大ファイル記述子数（ファイルシステムにかかわる制限値）

カーネルパラメーターについては，リリースノートを参照してください。

KAVS0961-E

Cannot connect to JP1/AJS2 - Manager for Mainframe. : 保守情報1 保守情報2

JP1/AJS2 - Manager for Mainframe と接続できません:保守情報1 保守情報2

JP1/AJS3 - Manager for Mainframeと接続できなかったため，ホストリンクジョブネットの実行に失敗しました。

（S）

ホストリンクジョブネットの処理を異常終了させます。

（O）

次の設定が正しいか確認してください。

構成定義パラメーターの連携するJP1/AJS2 - Manager for Mainframeの設定やポートIDの設定が正しいか。

連携するJP1/AJS2 - Manager for Mainframeが正常に起動しているか。

連携するJP1/AJS2 - Manager for Mainframeのバージョンが正しいか。

ネットワークの設定が正しいか。

KAVS0962-E

Connection to JP1/AJS2 - Manager for Mainframe has been reset. : 保守情報1保守情報2

JP1/AJS2 - Manager for Mainframe との接続が切断されました:保守情報1保守情報2

JP1/AJS2 - Manager for Mainframeとの接続が切断されたため，ホストリンクジョブネットの実行に失敗しました。

（S）

ホストリンクジョブネットの処理を異常終了させます。

（O）

次の項目を確認してください。

連携するJP1/AJS2 - Manager for Mainframeが正常に起動しているか。

連携するJP1/AJS2 - Manager for Mainframeのバージョンが正しいか。

ネットワークの設定が正しいか。

KAVS0964-E

Abnormality occurred in JP1/AJS2 - Manager for Mainframes or in the mainframe. : 保守情報

JP1/AJS2 - Manager for Mainframe又はメインフレームで異常が発生しました:保守情報

JP1/AJS2 - Manager for Mainframeまたはメインフレームで異常が発生しました。

（S）

エラーの発生した処理を中断し，プロセスの処理を続行します。

（O）

システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

また，JP1/AJS2 - Manager for Mainframeの必要資料採取もしてください。

KAVS0965-E

Specification of the exclusion schedule specified in the jobnet (ジョブネット名2) inside the jobnet (ジョブネット名1) includes an error.

ジョブネット(ジョブネット名1)中のジョブネット(ジョブネット名2)に指定した排他スケジュールの指定に誤りがあります

ジョブネットまたはネストジョブネットに指定した，排他スケジュールの定義に誤りがあります。

（S）

ジョブネットのスケジュールの割り当て処理を中止します。

（O）

排他スケジュールの定義に正しいジョブネット名を指定し，一時変更でスケジュールを割り当ててください。または，ジョブネットを再登録してください。

KAVS0966-E

Specification of the reference calendar specified in the jobnet (ジョブネット名2) inside the jobnet (ジョブネット名1) includes an error.

ジョブネット(ジョブネット名1)中のジョブネット(ジョブネット名2)に指定した参照するカレンダーの指定に誤りがあります

ジョブネット，またはネストジョブネットに指定した，参照カレンダーの定義に誤りがあります。

（S）

ジョブネットのスケジュールの割り当て処理を中止します。

（O）

参照カレンダーの定義に正しいジョブグループ名を指定し，一時変更でスケジュールを割り当ててください。または，ジョブネットを再登録してください。

KAVS0970-E

Failed in the execution resumption processing after releasing the Suspend setting. : 保守情報

サスペンド設定解除後の実行再開処理に失敗しました:保守情報

サスペンド状態から，実行状態へ回復させる処理に失敗しました（サスペンド状態は解除されています）。

（S）

処理を継続します。

（O）

システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

エラー要因を解決したあと，登録を解除して再登録してください。

KAVS0971-E

The error occurred during suspension processing. : 保守情報

サスペンド処理中にエラーが発生しました:保守情報

サスペンド処理中に，エラーが発生しました。

（S）

要求された処理を中断します。

（O）

システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS0980-E

The database table structures are incompatible.

データベースのテーブル構造に互換性がありません

スケジューラーサービスで使用するデータベースのテーブル構造に，互換性がありません。

（S）

処理を終了します。

（O）

ajsembdbsetupコマンド実行時に出力された場合は，ajsembdbsetupコマンドに-delオプションを指定して実行してから，再実行してください。

KAVS0981-E

The table is not found.

テーブルが見つかりません

データベースのテーブルが見つかりません。

（S）

処理を終了します。

（O）

環境設定パラメーターTABLENAMEPREFIX，および環境設定パラメーターTABLENAMEPOSTFIXの値を確認します。

テーブルがない場合は，ajssetupコマンドに-tオプションを指定して，テーブルを作成してください。

KAVS0982-E

Could not connect to the database because the upper limit of a server setting was exceeded.

サーバー側の設定値の上限を超えたためデータベースに接続できませんでした

データベースサーバで，定義されている制限値を超えてしまったため，データベースに接続できませんでした。

（S）

処理を終了します。

（O）

データベースに接続している他プロセスを停止するか，データベースの制限を設定し直したあとに，再実行してください。

KAVS0983-E

Could not connect to the database because the username or password was invalid.

ユーザー名またはパスワードに誤りがあるためデータベースに接続できませんでした

接続しようとしたユーザー名か，パスワードに誤りがあるため，データベースに接続できませんでした。

（S）

処理を終了します。

（O）

正しいユーザー名とパスワードを設定したあとに，再実行してください。

KAVS0984-E

Could not connect to the database because a required permission was lacking.

権限がないためデータベースに接続できませんでした

接続しようとしたユーザーには，データベースに接続する権限がないために，接続できませんでした。

（S）

処理を終了します。

（O）

権限を持っているユーザーを指定したあとに，再実行してください。

KAVS0985-E

Could not connect to the database.

データベースに接続できませんでした

データベースに接続できませんでした。

（S）

処理を終了します。

（O）

データベースが稼働しているか，確認してください。

外部DBを利用している場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.15 外部DBを利用する場合のトラブルへの対処」を参照してください。

KAVS0986-E

Column size was exceeded because of character set conversion.

文字コードの変換によってデータが列のサイズを超えました

文字コードが変換（シフトJISからEUCへの変換など）されたために，列のサイズを超える長さのデータを書き込もうとしました。

（S）

処理を終了します。

（O）

データベースのキャラクターセットと，JP1/AJS3で使用する文字コード（環境設定パラメーターAJSCHARCODEの設定値など）を統一してください。

データベースのキャラクターセットについては，使用しているデータベースのマニュアルを参照してください。JP1/AJS3で使用する文字コード（環境設定パラメーターAJSCHARCODEの設定値など）の確認については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

KAVS0987-E

A permission required to operate the database is lacking.

データベース操作を実行する権限が不足しています

データベースを操作する権限がありません。

（S）

処理を終了します。

（O）

適切な権限を持ったユーザーを指定したあとに，再実行してください。

外部DBを利用している場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.15 外部DBを利用する場合のトラブルへの対処」を参照してください。

KAVS0988-E

Insufficient tablespace or RDAREA.

表領域またはRDAREAに空きがありません

表領域，またはRDAREAに空きがありません。

（S）

処理を終了します。

（O）

ajsembdbreclaimコマンドを実行し，空き領域を確保してください。

ajsembdbreclaimコマンドを実行しても空き領域を確保できない場合は，次のどちらかの対処をしてください。

データベースの再編成

ajsembdbaddareaコマンドによるデータベース領域の拡張

なお，定期的にajsembdbreclaimコマンドを実行しているにもかかわらず，このメッセージが出力された場合は，組み込みDBの規模を超える運用がされているおそれがあります。マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　23.2 データベース領域の見積もり」を参照し，組み込みDBの規模変更を検討してください。

ajsembdbreclaimコマンドによるメンテナンス方法およびデータベースの再編成の方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　9.2 メンテナンスの実行」を参照してください。

データベース領域の拡張については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsembdbaddarea」を参照してください。

KAVS0989-E

The permission for ISAM files is insufficient.

ISAMファイルに適切な権限が与えられていません

ISAMファイルに対して，適切な権限が与えられていません。

（S）

処理を終了します。

（O）

ISAMファイルに適切な権限を与えたあとに，再実行してください。

KAVS0990-E

Failed to load libraries

ライブラリがロードできません

JP1/AJS3が必要とするライブラリーのロードに失敗しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

JP1/AJS3の通信暗号化機能を有効にする場合，またはHTTP接続ジョブを使用する場合

JP1/Baseのバージョンを12-00-31以降にアップグレードしてください。

上記以外の場合

連携プログラムの環境設定と構成定義を正しく設定して，コマンドを再実行してください。

なお，DBMS連携用のライブラリーがロードできなかった場合は，Windowsイベントログまたはsyslogにライブラリー名を含むエラーメッセージKAVS0932-Eが出力されます。DBMS製品が正しくインストールされているか，適切に環境設定がされているかを確認してください。

また，JP1/AJS3を使用するOSユーザーすべてに対して，ライブラリーのロードパスを表す次の環境変数にDBMS製品のライブラリーパスが含まれていることを確認してください。これらの環境変数は，JP1/AJS3サービスを起動するときにも必要です。JP1/AJS3またはJP1/Baseの起動スクリプト，jajs_start，jajs_start.clusterを使用している場合にも，環境変数に設定されているかを確認してください。

Windowsの場合：PATH

HP-UXの場合：SHLIB_PATH

Solaris，Linuxの場合：LD_LIBRARY_PATH

AIXの場合：LIBPATH

KAVS0991-E

Not supported on related programs (プログラム名).

関連プログラム(プログラム名)でサポートされていません

プログラム名で示す関連プログラムに，要求された機能がサポートされていません。

（S）

コマンド処理を中止します。

（O）

前提プログラムのサポートバージョンを確認して，バージョンアップしてください。

KAVS0992-E

There is no permission for オブジェクト名. : 保守情報1, 保守情報2, 保守情報3

オブジェクト名に対する権限がありません :保守情報1，保守情報2，保守情報3

オブジェクト名に対する権限がありません。

（S）

処理を終了します。

（O）

メッセージに表示されているオブジェクトに対して正しい権限を与えたあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0993-E

Invalid database backup file.

指定されたデータベース退避ファイルの内容が正しくありません

次の原因が考えられます。

データベース退避ファイル名を誤って指定している

異なるテーブル間でデータベースを移行しようとした

異なるプラットフォーム間でデータベースを移行しようとした

エクスポート処理が正しく行われなかった

（S）

コマンドの処理を中止します。

（O）

間違いを訂正したあと，再実行してください。

KAVS0994-E

Record existed in specified database table.

指定されたデータベーステーブルにレコードが存在します。

インポート先のデータベーステーブルにレコードがあります。

（S）

コマンドの処理を中止します。

（O）

-cオプションを指定してコマンドを再実行してください。-cオプションを指定して実行することによって，指定したテーブルにあるすべてのレコードを削除したあと，指定されたデータベース退避ファイルのレコードがインポートされます。一度削除されたレコードは元に戻すことができません。

インポート先のテーブルのレコードが完全に不要なことが確認できない場合は，ajsdbexportコマンドを使用してバックアップを取ったあと，コマンドを再実行してください。

KAVS0996-E

Error exist in option.

オプション指定に誤りがあります。

指定したオプションに誤りがあります。

（S）

コマンド処理を中止します。

（O）

オプションの指定内容を見直してください。

KAVS0997-E

The scheduler service failed to start. : 保守情報1 保守情報2

スケジューラーサービスの開始に失敗しました：保守情報1 保守情報2

jajs_spmdコマンドまたはajsstartコマンドでスケジューラーサービスを開始できませんでした。

（S）

コマンド処理を中止します。

（O）

スケジューラーサービスが開始できなかった原因がWindowsイベントログまたはsyslogに出力されているため，これらを参照して対処してください。

KAVS0998-E

The system will wait because the database could not be connected.(Scheduler service : スケジューラーサービス名, Waittime : 最大待ち合わせ時間, Host : ホスト名)

指定された時間内にデータベースに接続できませんでした(Scheduler service:スケジューラーサービス名，Waittime:最大待ち合わせ時間，Host:ホスト名)

指定された最大待ち合わせ時間の間にデータベースに接続できませんでした。

（S）

処理を終了します。

（O）

データベースが稼働しているかどうかを，確認してください。

データベースが稼働しているかどうかの確認方法は，該当するデータベースのマニュアルを参照してください。

データベースが起動処理中である場合，最大待ち合わせ時間を見直してください。

KAVS0999-W

The database could not be connected within the specified time. (Scheduler service : スケジューラーサービス名, Waittime : 最大待ち合わせ時間, Host : ホスト名)

データベースに接続できなかったため待ち合わせを行います(Scheduler service:スケジューラーサービス名，Waittime:最大待ち合わせ時間，Host:ホスト名)

データベースに接続できなかったため，待ち合わせを行います。

（S）

一定時間後に再度，接続を行います。

（O）

データベースが稼働しているかどうかを，確認してください。

データベースが稼働しているかどうかの確認方法は，該当するデータベースのマニュアルを参照してください。

KAVS1002-E

AJS daemon ended abnormally. (name: デーモンプロセス名, code: 終了コード)

AJSデーモンが異常終了しました(name:デーモンプロセス名，code:終了コード)

スケジューラーサービスが異常終了しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

このメッセージの前に出力されたメッセージに従って対処してください。

KAVS1003-E

Invalid specification in configuration definition. (項目名)

構成定義に誤った指定があります(項目名)

環境設定パラメーターの値に誤った指定があります。

（S）

処理を終了します。

（O）

「項目名」に出力された値を正しく設定したあと，コマンドを再実行してください。

出力された項目名については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.3 システム管理の環境設定」，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」，またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.9 フレキシブルジョブ実行環境設定」を参照してください。

KAVS1004-E

Scheduler service does not exist.

スケジューラーサービスがありません

スケジューラーサービスがありません。

（S）

処理を終了します。

（O）

処理対象とするAJSサービス名を正しく指定したあと，コマンドを再実行してください。

また，次のことを確認してください。

起動したJP1/AJS3サービス（物理または論理ホスト）の環境設定で，スケジューラーサービスの設定がされているか。

起動したJP1/AJS3サービス（物理または論理ホスト）の環境設定で，スケジューラーサービス名が，異なるJP1/AJS3サービス（物理または論理ホスト）と同じ名称で設定されていないか。

KAVS1005-E

Cannot connect to Access Control Server.

認証サーバに接続できません

認証サーバに接続できません。

（S）

処理を終了します。

（O）

認証サーバ名が正しいかどうか，または指定している認証サーバホストで認証サーバが起動されているかどうか確認してください。

認証サーバの起動と接続を確認したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS1006-W

Change of Logical Host or Scheduler Service is incomplete.

論理ホストまたはスケジューラーサービスの変更が不完全です

構成定義の論理ホスト，またはスケジューラーサービスの変更が，動作情報に反映されていません。

（S）

処理を続行します。

（O）

次の手順に従って，対処をしてください。

動作中のJP1/AJS3のすべてのプロセス（サービス，コマンドなど）を停止する。

すべての論理ホストと物理ホストのJP1/AJS3サービスの停止を確認する。

Windowsの場合は，［コントロールパネル］または［管理ツール］の［サービス］で，サービスの停止を確認し，手順4に進んでください。

UNIXの場合は，jajs_spmd_statusコマンドを使用して，JP1/AJS3サービスの停止を確認してください。サービスの停止を確認後，手順3に進んでください。

ajsshmdelコマンドを実行する。

JP1/AJS3を再起動する。

ajsshmdelコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.1.1 スケジューラーサービスの多重起動の設定」を参照してください。

KAVS1007-E

Host name cannot be resolved. (論理ホスト名)

ホスト名が解決できません(論理ホスト名)

論理ホストのホスト名解決ができませんでした。

（S）

処理を中止します。

（O）

論理ホスト名が解決できるように，環境変数JP1_HOSTNAMEやhostsファイルなどの設定を確認したあと，再実行してください。

KAVS1008-E

An error exists in the certification server setting of the host (ホスト名). (login point IP address: IPアドレス)

ホスト(ホスト名)の認証サーバの設定に誤りがあります(ログイン先IPアドレス:IPアドレス)

IPアドレスに示されている接続先ホストの認証サーバの設定に誤りがあります。

（S）

処理を終了します。

（O）

接続先ホストの認証サーバの設定を見直して，正しく設定してください。また，接続（ログイン）先のIPアドレスと接続しようとしたホストが一致しているか確認してください。

KAVS1009-W

The connection from host (IP address:IPアドレス, JP1 user name:JP1ユーザー名) to host (論理ホスト) was refused.

ホスト（IPアドレス：IPアドレス，JP1ユーザー名：JP1ユーザー名）からホスト（論理ホスト）への接続を拒否しました

「IPアドレス」に示されたホストから，「論理ホスト」に示されたホストへの接続で，「JP1ユーザー名」に示されたユーザーの接続を拒否しました。次の原因が考えられます。

JP1/AJS3 - Viewの接続時，JP1/Baseのユーザーマッピングの設定，またはパスワード管理の設定に誤りがある

JP1/AJS3 - Viewを接続後，認証サーバが再起動されたか，閉塞した

JP1/IM - Viewの統合機能メニューからJP1/AJS3 - Viewを起動した場合，JP1/IM - ViewとJP1/AJS3 - Viewの認証圏が異なる

JP1/IM - Viewを接続後，認証サーバが再起動されたか，閉塞したあとで，JP1/AJS3 - Viewを起動した

なお，このメッセージは，環境設定パラメーターAUTHLOG，または，AUTHSYSLOGに「all」を指定している場合に出力します。

（S）

接続を中断し，次の要求を待ちます。

（O）

原因を取り除いてから，「IPアドレス」に示されたホスト上で表示されたメッセージに従って，JP1/AJS3 - Viewを操作してください。

KAVS1010-I

The password was successfully changed for a user (JP1ユーザー名).

ユーザー（JP1ユーザー名）のパスワード変更に成功しました

パスワードの変更に成功しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS1011-E

An attempt to change the password for a user (JP1ユーザー名) failed. Detailed information : 保守情報1, 保守情報2

ユーザー（JP1ユーザー名）のパスワード変更に失敗しました。詳細情報: 保守情報1,保守情報2

パスワードの変更に失敗しました。

保守情報には，次の情報が表示されます。

保守情報1：コマンドの戻り値

保守情報2：コマンドのエラーメッセージ

（S）

処理を中断します。

（O）

保守情報1が1の場合

次の原因が考えられます。

・パスワードに誤りがある

・JP1ユーザーが削除されている

・変更対象のJP1ユーザーが連携ユーザーである

保守情報1が8の場合

認証サーバが起動していない，または応答がありません。

認証サーバが起動しているかどうか確認してください。

保守情報1が24の場合

次の原因が考えられます。

・パスワード長が不正

・パスワードに不正な文字が指定されている

・パスワードが認証機能のパスワードポリシーに違反している

保守情報1が255の場合

次の原因が考えられます。

・パスワードが認証機能のパスワードポリシーに違反している

保守情報1が上記以外の場合

保守情報2にJP1/Baseのエラーメッセージが出力されている場合は，JP1/Baseのエラーメッセージに従って対処してください。保守情報2に何も出力されていない場合は，コマンドの実行に失敗しています。システム管理者に連絡して資料を採取してください。詳細については，「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください。

KAVS1012-E

A connection cannot be established because the limit on the number of possible concurrent sessions on the host (ホスト名) has been exceeded. : 最大接続数

ホスト（ホスト名）の最大同時セッションの上限を超えたため，接続ができません:最大接続数

「ホスト名」に表示されたホストの環境設定パラメーターMAXSESSIONで設定された最大同時セション数を超えたため，接続できませんでした。

なお，「ホスト名」に何も出力されない場合は，物理ホスト名を指します。

（S）

処理を中断します。

（O）

環境設定パラメーターMAXSESSIONの設定値の見積もりが正しいかを見直し，必要に応じて再設定してください。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

見積もりが正しい場合は，ほかの接続が終了するのを待ってから，再度接続してください。

KAVS1013-E

A connection cannot be established because the limit on the number of possible concurrent sessions on the Scheduler service (スケジューラーサービス名) has been exceeded. : 最大接続数

スケジューラーサービス（スケジューラーサービス名）の最大同時セッションの上限を超えたため，接続ができません:最大接続数

「スケジューラーサービス名」に表示されたスケジューラーサービスの環境設定パラメーターSERVICEMAXSESSIONで設定された最大同時セション数を超えたため，接続できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

環境設定パラメーターSERVICEMAXSESSIONの設定値の見積もりが正しいかを見直し，必要に応じて再設定してください。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

見積もりが正しい場合は，ほかの接続が終了するのを待ってから，再度接続してください。

KAVS1014-W

The total of the limit on the number of possible concurrent sessions on the Scheduler service exceeded the limit on the number of possible concurrent sessions on a host.

スケジューラーサービスの最大同時セッションの設定値の合計がホストの最大同時セッションの設定値を超えています

次の原因が考えられます。

環境設定パラメーターSERVICEMAXSESSIONに指定した値の合計が，環境設定パラメーターMAXSESSIONに指定した値を超えている。

スケジューラーサービスの最大同時セションの設定値（環境設定パラメーターSERVICEMAXSESSIONの設定値）の合計が，ホストの最大同時セションの設定値（環境設定パラメーターMAXSESSIONの設定値）を超えていると，JP1/AJS3 - Viewが接続できなくなることがあります。

環境設定パラメーターSERVICEMAXSESSIONを設定していないスケジューラーサービスがある。

複数のスケジューラーサービスがある場合，環境設定パラメーターSERVICEMAXSESSIONはすべてのスケジューラーサービスで設定する必要があります。

（S）

処理を続行します。

（O）

環境設定パラメーターMAXSESSIONと環境設定パラメーターSERVICEMAXSESSIONの設定値の見積もりが正しいかを見直し，必要に応じて再設定してください。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

環境設定パラメーターMAXSESSIONを再設定した場合は，該当するホストのどれかのスケジューラーサービスを再起動してください。環境設定パラメーターSERVICEMAXSESSIONを再設定した場合は，該当するスケジューラーサービスを再起動してください。

KAVS1015-I

The password change for a user (JP1ユーザー名) will now start.

ユーザー（JP1ユーザー名）のパスワード変更を開始します

パスワードの変更を開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVS1100-I

The command (コマンド名) ended normally.

コマンド（コマンド名）が正常に終了しました

コマンドが正常に終了しました。

（S）

コマンドが正常に終了しました。

KAVS1101-E

Illegal option (オプション) exists.

不正なオプション（オプション）が指定されています

不適切なオプションを指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

正しいオプションを指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS1102-E

Value for option (オプション) is not specified.

オプション（オプション）の値が指定されていません

値を必要とするオプションに対して，値を指定していません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

オプションの値を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS1103-E

The specified value (値) is already used with other logical hosts or another scheduler service.

指定された値（値）は、ほかの論理ホスト、または別のスケジューラーサービスの設定値と重複しています

指定された値がほかの論理ホストまたは別のサービスの設定値と重複しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

重複しない値を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS1104-W

The specified directory or file (ファイル名またはディレクトリ名) does not exist.

指定されたファイルまたはディレクトリ（ファイル名またはディレクトリ名）が存在しません

指定されたファイルまたはディレクトリがありません。

（S）

コマンドを続行します。

（O）

コマンド終了後，該当するファイルまたはディレクトリを作成してください。

KAVS1105-E

There is an error in the value specified in an environmental parameter (パラメーター).

環境設定パラメーター（パラメーター）に指定した値に誤りがあります

次に示す要因が考えられます。

環境設定パラメーターに指定した値に誤りがあります。

環境設定パラメーターに指定した値が1,024バイトを超えています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

正しい値を指定して，コマンドを再実行してください。

KAVS1106-E

Option (オプション) appears twice or more.

オプション（オプション）が２回以上指定されています

同じオプションを2回以上指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

2回以上指定したオプションを，1回だけに指定し直したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS1107-E

The specified definition key cannot be set.

指定された定義キーは設定できません

指定された定義キーは設定できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

正しい定義キーを指定して，コマンドを再実行してください。

KAVS1108-E

An environmental parameter that cannot be set in the specified definition key has been specified.

指定された定義キーに設定できない環境設定パラメーターが指定されました

指定された定義キーに設定できない環境設定パラメーターが指定されました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

正しい環境設定パラメーターを指定して，コマンドを再実行してください。

KAVS1109-E

Insufficient options specified.

オプションの指定が不足しています

必要なオプションを指定していません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

必要なオプションを指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS1110-E

Invalid value for option (オプション).

オプション（オプション）の値に誤りがあります

オプションの値を誤って指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

オプションの値を正しく指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS1111-E

This function cannot be used with the compatible ISAM configuration.

互換用ISAM構成では、この機能は使用できません

互換用ISAM構成では，この機能を使用できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

互換用ISAM構成で使用できる機能を使用してください。

KAVS1112-E

The specified directory (ディレクトリ名) does not exist.

指定したディレクトリ（ディレクトリ名）が存在しません

指定したディレクトリがありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

正しいディレクトリ名を指定して，コマンドを再実行してください。

KAVS1113-E

The specified logical host does not exist (ホスト名).

指定した論理ホストは存在しません（ホスト名）

指定した論理ホストがありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

正しいホストを指定して，コマンドを再実行してください。

KAVS1114-E

The specified scheduler service does not exist (スケジューラーサービス名).

指定したスケジューラーサービスは存在しません（スケジューラーサービス名）

指定したスケジューラーサービスがありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

正しいスケジューラーサービス名を指定して，コマンドを再実行してください。

KAVS1115-E

Failed to create shared directory (ディレクトリ名).

共有ディレクトリ（ディレクトリ名）の作成に失敗しました

共有ディレクトリの作成に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

メッセージに表示された次のjp1ajs2ディレクトリがないことを確認してください。

Windowsの場合

指定した共有ディレクトリ名¥JP1AJS2

UNIXの場合

指定した共有ディレクトリ名/jp1ajs2

jp1ajs2ディレクトリがある場合は，指定した共有ディレクトリ名が正しいことを確認してください。正しい場合は，jp1ajs2ディレクトリが不要であることを確認し，jp1ajs2ディレクトリを削除してからコマンドを再実行してください（共有ディレクトリ自体は削除しないでください）。

jp1ajs2ディレクトリがない場合は，指定した共有ディレクトリに更新権限があるかどうか確認してください。

KAVS1116-E

The specified logical host cannot be omitted.

論理ホストの指定は省略できません

論理ホストの指定は省略できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

論理ホストを指定して，コマンドを再実行してください。

KAVS1117-E

The configuration definition of the logical host (ホスト名) does not exist.

論理ホスト（ホスト名）の構成定義がありません

論理ホストの構成定義がありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

正しい論理ホストを指定して，コマンドを再実行してください。

KAVS1118-E

Scheduler service is active.

スケジューラーサービスは起動中です

スケジューラーサービスが起動中です。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

スケジューラーサービスを停止して，コマンドを再実行してください。

KAVS1119-Q

OK to rename Scheduler service from (スケジューラーサービス名) to (スケジューラーサービス名)? (Y: OK/N: NO)

スケジューラーサービスを（スケジューラーサービス名）から（スケジューラーサービス名）に変更してよろしいですか？（Y: する/N: しない）

スケジューラーサービスの名称変更を続行するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

変更する場合は「y」を入力し，処理を続行してください。処理を中断する場合は，「n」を入力してください。

KAVS1120-Q

OK to delete Scheduler service (スケジューラーサービス名)? (Y: OK/N: NO)

スケジューラーサービス（スケジューラーサービス名）を削除してよろしいですか？（Y: する/N: しない）

スケジューラーサービスの削除を続行するかどうかを確認します。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

削除する場合は「y」を入力し，処理を続行してください。処理を中断する場合は，「n」を入力してください。

KAVS1122-E

An attempt to read the pattern file (ファイル名) failed.

パターンファイル（ファイル名）の読み込みに失敗しました

コマンドで使用するパターンファイルの読み込みまたは読み込み時のメモリー確保に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

メッセージ中に出力されているファイルに読み取り以上の権限が与えられているか確認してください。権限が設定されていない場合は，読み取り以上の権限を与えてからコマンドを再実行してください。

UNIXの場合はリリースノートを参照し，カーネルパラメーターのメモリーに関する設定値が見積もり値以上になっているか確認してください。

該当するファイルがない場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

メッセージ中に出力されるファイルは，次のディレクトリ配下にあります。

Windowsの場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥conf

UNIXの場合

/etc/opt/jp1ajs2/conf

KAVS1123-E

Failed to rename scheduler service.

スケジューラーサービスの名称変更に失敗しました

スケジューラーサービスの名称変更に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

コマンドに指定した処理対象のスケジューラーサービスの状態を確認してください。

前後にエラーメッセージが出力されている場合

前後に出力されているエラーメッセージに従って対処してください。主な原因として，処理対象のスケジューラーサービスが起動中であることが考えられます。

前後にエラーメッセージが出力されていない場合

システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1124-E

Failed to delete scheduler service.

スケジューラーサービスの削除に失敗しました

スケジューラーサービスの削除に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

コマンドに指定した処理対象のスケジューラーサービスの状態を確認してください。原因として，主に次のことが考えられます。

処理対象のスケジューラーサービスが起動中である

データベースが起動されていない

前後に出力されているメッセージに従って対処してください。

原因を取り除いたあと，再度コマンドを実行してください。

KAVS1126-E

An error occurred during scheduler service addition or deletion processing. (保守情報)

スケジューラーサービスの追加または削除処理中にエラーが発生しました（保守情報）

コマンドから実行される，データベースのセットアップまたはアンセットアップに失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

実行したコマンドの注意事項に従って原因を取り除いたあと，再度コマンドを実行してください。

外部DBのスケジューラーサービスを追加した場合は，次の要因が考えられます。

SQL Server用 Microsoft ODBC Driver（同一装置内前提ソフトウェア）が存在しない

-ofオプションに指定したODBCファイルデータソースが存在しない，またはアクセスできない

-ofオプションに指定したODBCファイルデータソースの記述に誤りがある

-ofオプションに指定したODBCファイルデータソースが示すSQL Serverが起動していない

-ofオプションに指定したODBCファイルデータソースに記述されたアカウントに，必要なアクセス権が付与されていない

-odオプションに指定したSQL Serverのデータベースが存在しない

-odオプションに指定したSQL Serverのデータベースにdboスキーマが存在しない

KAVS1127-E

An attempt to access the log file (ファイル名) failed.

ログファイル（ファイル名）のアクセスに失敗しました

ログファイルへのアクセスに失敗しました。

（S）

ログファイルオープン時は，コマンドの実行を中止します。

ログファイル書き込み時は，コマンドの処理を続行します。

（O）

ログファイルオープン時は，メッセージ中に出力されているファイルに書き込み権限が与えられているかどうか確認してください。権限が設定されていない場合は，書き込み権限を与えてからコマンドを再実行してください。

ログファイル書き込み時は，ログファイルへのログ情報の書き込みをしないで，コマンド処理を続行します。このメッセージが出力された場合，以後の処理ではコマンドが終了するまでログファイルへのログ情報の書き込みはされません。

メッセージ中に出力されるファイルは，次のディレクトリにあります。

Windowsで，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥log

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

・「システムドライブ¥Windows」配下

・「システムドライブ¥Program Files」配下

・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下

Windowsで，インストール先フォルダが上記以外の場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log

UNIXの場合

/var/opt/jp1ajs2/log

KAVS1130-E

An attempt to read the configuration definition information failed.

構成定義情報の読み込みに失敗しました

構成定義の取得に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1131-E

Cannot use this option(オプション名) with the compatible ISAM configuration.

互換用ISAM構成では，このオプション(オプション名)は使用できません

互換用ISAM構成では，このオプションを使用できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

互換用ISAM構成で使用できるオプションを使用してください。

KAVS1132-I

Processing was canceled.

処理を取り消しました

コマンドの処理実行を取り消しました。

（S）

コマンドの実行を終了します。

KAVS1133-W

An attempt to set scheduler service information (設定名称) has failed.

スケジューラーサービス情報（設定名称）の設定に失敗しました

変更前のスケジューラーサービスの設定を，変更後のスケジューラーサービスに設定できませんでした。

（S）

コマンドを続行します。

（O）

コマンド終了後，メッセージ中に出力されている設定名称を確認し，変更後のスケジューラーサービスに対して次のように設定してください。

設定名称に「ローカル日時」が出力された場合，ajslocaldateコマンドでAJSローカル日時を設定します。

設定名称に「サスペンド機能」が出力された場合，ajssetupコマンドでサスペンド機能を設定します。

設定名称に「ディザスターリカバリー」が出力された場合，JP1/AJS3サービス起動の際に対象のスケジューラーサービスが自動的にディザスターリカバリースタートする機能が作動しません。次のように対処してください。

・対象のスケジューラーサービスをJP1/AJS3サービス起動時に自動起動しないように設定してください。設定方法は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」の環境設定パラメーターAUTOSTARTの記述を参照してください。

・JP1/AJS3サービスを起動してください。

・対象のスケジューラーサービスをディザスターリカバリースタートしてください。スケジューラーサービスを個別にディザスターリカバリースタートする方法は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsstart」，およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　jajs_spmd」を参照してください。

・対象のスケジューラーサービスの自動起動の設定を元に戻してください。

KAVS1134-E

Cannot be executed because the specified logical host (論理ホスト) contains the logical host setting of JP1/AJS3.

指定した論理ホスト（論理ホスト）にJP1/AJS3の論理ホスト設定が存在するため実行できません

論理ホストにJP1/AJS3の論理ホスト設定があるため，セットアップを実行できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

指定した論理ホスト名（環境変数JP1_HOSTNAMEの設定値または-hオプション値）の誤りを訂正してコマンドを再実行してください。

前回実行したjajs_setup_clusterコマンドが失敗していた場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　2. セットアップコマンド　jajs_setup_cluster」の実行系でのエラー発生時の対処についての記述を参照し，論理ホスト情報を削除したあとにコマンドを再実行してください。

KAVS1135-E

The physical host cannot be specified.

物理ホストは指定できません

物理ホスト（JP1_DEFAULT）が指定されているため，セットアップを実行できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

論理ホスト名（環境変数JP1_HOSTNAMEの設定値または-hオプション値）を指定してコマンドを再実行してください。

KAVS1136-E

The value (指定値) specified for the option (オプション) overlaps with a set value of other logical hosts or another scheduler service.

オプション（オプション）に指定された値（指定値）は，ほかの論理ホスト，または別のスケジューラーサービスの設定値と重複しています

オプションに指定された値が，ほかの論理ホストまたは別のサービスの設定値と重複しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

値が重複していないか見直したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS1137-E

The scheduler service specified for the option (オプション) does not exist (スケジューラーサービス名).

オプション（オプション）に指定されたスケジューラーサービスは存在しません（スケジューラーサービス名）

オプションに指定されたスケジューラーサービスがありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

正しいスケジューラーサービス名を指定してコマンドを再実行してください。

KAVS1138-E

The directory (ディレクトリ) specified for the option (オプション) does not exist.

オプション（オプション）に指定されたディレクトリ（ディレクトリ）が存在しません

オプションに指定されたディレクトリがありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

正しいディレクトリ名を指定してコマンドを再実行してください。

KAVS1139-E

A scheduler service cannot be added because the number of scheduler services has already reached the limit.

スケジューラーサービス数が上限に達しているため追加できません

スケジューラーサービスの数が上限に達しているため，スケジューラーサービスを追加できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

スケジューラーサービスの数が上限に達していない状態で，コマンドを再実行してください。

KAVS1140-E

A parameter that cannot be defined by the compatible ISAM configuration exists. (ユニット名 パラメーター名)

互換用ISAM構成で定義できないパラメーターが存在します（ユニット名 パラメーター名）

ユニット構成定義情報に，互換用ISAM構成で定義できないパラメーターがあります。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニット構成定義情報に，互換用ISAM構成で使用できるパラメーターを定義してください。

KAVS1141-E

Too many parameters are specified. (ユニット名 パラメーター名)

パラメーターの指定が多すぎます（ユニット名 パラメーター名）

一つのユニットに繰り返し指定できるパラメーターが，指定できる最大値を超えて指定されました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニット構成定義情報を確認し，繰り返し指定できるパラメーターが，指定できる最大数を超えていないか確認してください。環境設定パラメーターの設定値によって繰り返し指定できる回数の最大数が変化する場合は，環境設定パラメーターの設定値も確認してください。

KAVS1142-E

The number of priority unit names for waiting information has exceeded the maximum that can be defined.

待ち合わせ情報の先行ユニット名が定義できる最大数を超えました

待ち合わせ情報の先行ユニット名が，一つのユニットに定義できる最大数を超えて定義されました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニット定義およびコマンドラインを確認し，待ち合わせ情報の先行ユニット名が，定義できる最大数を超えていないか確認してください。

KAVS1143-E

The waiting condition cannot be defined in the unit (ユニット名).

ユニット（ユニット名）には待ち合わせ条件が定義できません

次のユニット配下に，待ち合わせ条件を持つユニットが定義されました。

リモートジョブネット

起動条件

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニット構成定義情報を確認し，待ち合わせ条件の設定を確認してください。

KAVS1144-E

The specification of the wait condition is insufficient (ユニット名).

待ち合わせ条件の指定が不足しています（ユニット名）

待ち合わせ条件を指定したユニットに，待ち合わせ対象ユニット名が指定されていません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニット構成定義情報を確認し，待ち合わせ条件の設定を確認してください。

KAVS1145-E

A parameter value that cannot be defined by the compatible ISAM configuration exists. (ユニット名 パラメーター名)

互換用ISAM構成で定義できないパラメーター値が存在します（ユニット名 パラメーター名）

ユニット構成定義情報に，互換用ISAM構成で定義できないパラメーター値があります。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニット構成定義情報に，互換用ISAM構成で使用できるパラメーター値を定義してください。

KAVS1146-E

The value specified as the option (オプション名) cannot be used with the compatible ISAM configuration.

互換用ISAM構成ではオプション(オプション名)に指定された値を使用できません

互換用ISAM構成では，オプションに指定された値を使用できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

互換用ISAM構成で使用できるオプションの値を使用してください。

KAVS1147-E

This unit type cannot be defined in a compatible ISAM configuration. (ユニット名, ユニット種別)

互換用ISAM構成で定義できないユニット種別です（ユニット名 ユニット種別）

互換用ISAM構成で定義できない次のユニット種別を定義しようとしました。

HTTP接続ジョブ（リカバリーHTTP接続ジョブを含む）

フレキシブルジョブ（リカバリーフレキシブルジョブを含む）

（S）

処理を中止します。

（O）

標準構成で再度コマンドを実行してください。

互換用ISAM構成で定義する場合，互換用ISAM構成で定義できるユニット種別だけを指定して再度コマンドを実行してください。

KAVS1148-E

The specifications for the unit definition parameters are insufficient. (ユニット名)

ユニット定義パラメーターの指定が不足しています（ユニット名）

次のユニット種別に必要なパラメーターが指定されていません。

HTTP接続ジョブ（リカバリーHTTP接続ジョブを含む）

フレキシブルジョブ（リカバリーフレキシブルジョブを含む）

（S）

処理を中止します。

（O）

ユニット定義ファイルに必要なパラメーターを定義して再度コマンドを実行してください。

KAVS1149-E

The addition of the scheduler service or the setup of the information about the execution agents cannot be performed. (code: 要因コード)

スケジューラーサービスの追加または実行エージェント情報のセットアップはできません（要因コード：要因コード）

コマンドを実行できる条件を満たしていないため，スケジューラーサービスの追加，または実行エージェント情報のセットアップはできません。コマンドを実行できる条件については，実行したコマンドの注意事項を参照してください。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

原因として，次のことが考えられます。

組み込みDBのスケジューラーサービスを追加した場合

要因コードが「AGTEXISTOTHER」のとき

外部DBでセットアップされた実行エージェント情報が存在する。

要因コードが「SCHEXISTOTHER」のとき

外部DBでセットアップされたスケジューラーサービスが存在する。

外部DBのスケジューラーサービスを追加した場合

要因コードが「AGTEXISTOTHER」または「ENVIRON」のとき

組み込みDBでセットアップされた実行エージェント情報またはスケジューラーサービスが存在する。

要因コードが「AGTNOTEXIST」のとき

実行エージェント情報がセットアップされていない。

外部DBの実行エージェント情報をセットアップした場合

要因コードが「AGTEXISTOTHER」のとき

組み込みDBでセットアップされた実行エージェント情報が存在する。

要因コードが「AGTEXIST」のとき

実行エージェント情報が外部DBですでにセットアップされている。

要因コードが「ENVIRON」のとき

スケジューラーサービスが存在する。

実行したコマンドの注意事項に従って原因を取り除いたあと，再度コマンドを実行してください。

KAVS1150-E

An error occurred during the setup of the information about the execution agents. (保守情報)

実行エージェント情報のセットアップ処理中にエラーが発生しました（保守情報）

コマンドから実行される，実行エージェント情報のセットアップに失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

原因として，次のことが考えられます。

SQL Server用 Microsoft ODBC Driver（同一装置内前提ソフトウェア）が存在しない

-ofオプションに指定したODBCファイルデータソースが存在しない，またはアクセスできない

-ofオプションに指定したODBCファイルデータソースの記述に誤りがある

-ofオプションに指定したODBCファイルデータソースが示すSQL Serverが起動していない

-ofオプションに指定したODBCファイルデータソースに記述されたアカウントに，必要なアクセス権が付与されていない

-odオプションに指定したSQL Serverのデータベースが存在しない

-odオプションに指定したSQL Serverのデータベースにdboスキーマが存在しない

実行したコマンドの注意事項に従って原因を取り除いたあと，再度コマンドを実行してください。

KAVS1152-E

File or directory (ファイル名またはディレクトリ名) operation failed.

ファイルまたはディレクトリ（ファイル名またはディレクトリ名）の操作に失敗しました

ファイルまたはディレクトリの操作に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

原因として，次のことが考えられます。

ファイルまたはディレクトリに更新権限がない

ディスクに空き容量がない

操作対象のファイルまたはディレクトリが存在しない

操作対象のファイルまたはディレクトリが作成できない

これらの問題を解決した後，コマンドを再実行してください

KAVS1153-E

Scheduler service (スケジューラーサービス名) stops because database access error occurred. (handling number:対処番号, unitname:ユニット名) (保守情報1,保守情報2)

データベースアクセスエラーが発生したため，スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)を終了します(対処番号: 対処番号, ユニット名:ユニット名) (保守情報1,保守情報2)

外部DBを利用した運用中に，データベースアクセスエラーが発生したため，スケジューラーサービスを終了します。

ユニット名には，次のどれかの情報が表示されます。

ユニット名

ユニットID

−（ハイフン）

ユニットIDの場合，ajsnameコマンドでユニット完全名を確認できます。ajsnameコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsname」を参照してください。

（S）

スケジューラーサービスを終了し，ホットスタートで再起動します。

再起動の設定は，拡張起動プロセス定義ファイル（jp1ajs_service_0700.conf）に従います。

再起動後は，スケジューラーサービス終了前の状態を引き継ぎます。また，「実行中」になっていたジョブの情報を，自動的にジョブ実行先サーバから求めて，できる限り実際の状態に変更します。

ジョブの実際の状態が取得できたときは，ジョブネットの定義内容に従って，自動的に継続実行します。ジョブ実行先サーバから情報を求められなかったときは，ジョブの状態を「異常終了」にします。

（O）

スケジューラーサービスの再起動が完了しない場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.15 外部DBを利用する場合のトラブルへの対処」を参照して，原因を取り除いてください。原因を取り除いたら，スケジューラーサービスを再起動してください。

再起動が完了したら，次の対処を実施してください。

異常終了したジョブが存在する場合は，ジョブの状態を確認し，手動で再実行する。

メッセージに出力された対処番号を確認する。

各対処番号の対処方法を次に示します。

対処番号：1

対処の必要はありません。

対処番号：2

世代作成中にエラーが発生しました。

ユニット名に表示されているジョブネットを確認してください。ジョブネットの実行登録の方法によって対処が異なります。実行登録の方法ごとに次の対処を実施してください。

確定実行登録・期間指定（予定情報ファイル使用時を含む）：

指定した期間に世代が作成されているか確認したあと，未作成だった世代を追加登録してください。未作成だった世代数が多いときは，該当するジョブネットをすべて登録解除したあと，再度実行登録してください。

確定実行登録・未来世代数指定または計画実行登録：

世代の作成が中止された以降の世代は作成されません。該当するジョブネットをすべて登録解除したあと，再度実行登録してください。

確定実行登録・日時指定または即時実行登録：

世代が未作成の場合は，再度実行登録してください。

KAVS1154-W

Standard error output exceeded the maximum size. (ホスト名, スケジューラーサービス名, ユニット名, 実行ID, 上限値)

標準エラー出力のサイズが上限値を超えました(ホスト名, スケジューラーサービス名, ユニット名, 実行ID, 上限値)

標準エラー出力のサイズが上限値（キロバイト）を超えています。

（S）

標準エラー出力を上限値までデータベースに格納します。

（O）

標準エラー出力から内容を確認できないため，統合トレースログに出力されているメッセージに従って対処してください。

KAVS1155-W

Information about temporary change operations exceed the maximum size. (スケジューラーサービス名, ユニット名, 実行ID, 上限値)

一時変更情報のサイズが上限値を超えました(スケジューラーサービス名, ユニット名, 実行ID, 上限値)

一時変更情報のサイズが上限値（キロバイト）を超えたため，一時変更情報は保存できませんでした。

（S）

一時変更情報の保存を中止して，処理を続行します。

一時変更操作をした場合は，一時変更情報が保存されません。

一時変更を再操作した場合は，次の項目に再操作した情報が反映されません。

再操作

操作日時

操作ユーザー

（O）

外部DBを使用している場合，一時変更の操作管理機能では，一つのルートジョブネットに対して，15メガバイトの一時変更情報を保存できます。そのため，一つのルートジョブネットで一時変更情報のサイズが15メガバイトを超えないように見積もって運用してください。見積もりの方法は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.11.1(8) 外部DBの利用に関する注意事項」を参照してください。

保存できなかった一時変更情報は，JP1/AJS3 - Viewで一時変更情報の一覧を表示する，またはajsplanoutコマンドで一時変更情報の一覧を出力する操作では表示されません。保存できなかった一時変更内容については，スケジューラーログを参照して確認してください。

KAVS1156-W

The number of monitoring generations whose status is Now monitoring in the jobnet (ジョブネット名) reached the specified number (指定世代数).

ジョブネット(ジョブネット名)で監視中の監視世代の数が指定値(指定世代数)に達しました

監視中の監視世代が多重起動しているため，性能に影響を与えるおそれがあります。

（S）

処理を継続します。

（O）

不要な「監視中」状態の世代を強制終了または中断して，監視を打ち切ってください。起動条件付きジョブネットの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.4 起動条件の定義」を参照してください。

このメッセージが出力される世代数のしきい値は，環境設定パラメーターMULTIMONWARNNUMで設定できます。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2 スケジューラーサービスの環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

KAVS1157-W

The number of retained generations of the jobnets with start conditions in the scheduler service (スケジューラーサービス名) reached the specified number (指定世代数).

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)で起動条件付きジョブネットに滞留している世代数が指定値(指定世代数)に達しました

世代が滞留したり，AND条件で監視する複数条件のうち特定のイベントだけが続けて発生したりすることで，起動条件付きジョブネットに「起動条件待ち」，「保留中」，または「開始時刻待ち」状態の世代が大量にあります。このため，性能に影響を与えるおそれがあります。

（S）

処理を継続します。

（O）

ajsshowコマンドを実行して，実行世代が大量にある起動条件付きジョブネットを特定してください。

コマンドの実行例を次に示します。

ajsshow -F スケジューラーサービス名 -g a -i "%JJ %## %CC" -ERT /

特定した起動条件付きジョブネットに対して，次の手順で世代数を減らしてください。

「監視中」状態の監視世代を強制終了または中断して，監視を打ち切る。

「起動条件待ち」状態や「保留中」状態の実行世代を実行中止して削除する。

起動条件付きジョブネットの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.4 起動条件の定義」を参照してください。

ajsshowコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsshow」を参照してください。

このメッセージが出力される間隔および世代数のしきい値は，環境設定パラメーターCONDGENWARNINTとCONDGENWARNNUMで設定できます。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2 スケジューラーサービスの環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

KAVS1158-E

Root jobnets cannot be specified for this option (オプション).

ルートジョブネットを指定できないオプション(オプション)が指定されました

ルートジョブネットを指定できないオプションが指定されています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ジョブまたはネストジョブネットを指定してコマンドを再実行してください。

KAVS1200-E

The value of the option (オプション名) exceeds the value specified for the environment setting parameter (パラメーター名) of the scheduler service (スケジューラーサービス名).

オプション(オプション名)の値がスケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)の環境設定パラメタ(パラメーター名)に指定した値を超えています

コマンドのオプションに指定した値が，スケジューラーサービスの環境設定パラメーターに指定した値を超えています。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，複数のユニット名（正規表現での指定を含む）を指定した場合は，処理を続行します。

（O）

オプションの値を正しく指定したあと，コマンドを再実行してください。

また，「パラメーター名」に表示された環境設定パラメーターの値を変更したあと，コマンドを再実行してください。

「パラメーター名」に表示された環境設定パラメーターがMAXSAVEGENの場合

環境設定パラメーターMAXSAVEGENの値を見直し，必要であれば変更してください。設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

KAVS1300-I

An attempt to obtain a host name failed. : 保守情報1, 保守情報2, 保守情報3

ホスト名の取得に失敗しました:保守情報1，保守情報2，保守情報3

ホスト名の取得に失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

実行対象ホスト（環境変数JP1_HOSTNAMEの設定など）を見直してください。

KAVS1301-I

An attempt to obtain the name of the directory for backup information failed. : 保守情報1, 保守情報2, 保守情報3

待機情報ファイル出力ディレクトリ名の取得に失敗しました:保守情報1，保守情報2，保守情報3

待機情報ファイル出力ディレクトリ名の取得に失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVS1302-I

An attempt to obtain the name of the directory for installation of JP1/AJS2 failed. : 保守情報1, 保守情報2, 保守情報3

JP1/AJS2のインストールディレクトリ名の取得に失敗しました:保守情報1，保守情報2，保守情報3

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ名の取得に失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVS1400-E

The status of the jobnet (ジョブネット名) whose start condition was being monitored could not be confirmed. (実行ID)

起動条件監視中のジョブネット(ジョブネット名)の状態を確認できませんでした(実行ID)

起動条件監視中のジョブネットの状態を確認できませんでした。

（S）

該当するジョブネットの監視を終了します。

（O）

該当するジョブネットを再度実行登録してください。クラスタを使用している場合，待機情報ファイル出力ディレクトリ名が正しく設定されているか確認してください。

-eオプションを指定しないでjpomanevresetコマンドを実行したあと，JP1/AJS3サービスを起動した場合にも，このメッセージが出力されます。これは，イベントリセットによる起動条件の監視終了に伴うメッセージのため，無視してください。

KAVS1401-E

A notice of a start in the maintenance mode from scheduler service to Event Action Manager failed. : 保守情報

スケジューラーサービスからイベントアクション機能マネージャーへのメンテナンスモードの開始通知に失敗しました:保守情報

メンテナンスモードの開始を，スケジューラーサービスからイベント・アクション制御のマネージャーに通知できませんでした。

そのため，メンテナンスモード中に発生したイベントが検知されないおそれがあります。

（S）

メンテナンスモードの開始処理を続行します。

（O）

直ちにメンテナンスモードを解除して，このメッセージの前に出力されたメッセージから原因を調査し，エラー原因を取り除いてください。エラー原因を取り除いたあと，メンテナンスコマンドを再実行してください。

KAVS1420-I

A jobnet with a preset start condition (name: ジョブネット名: 実行ID) will wait for the termination of its monitoring status generation(監視中世代の実行ID).

起動条件付きジョブネット（ジョブネット名：実行ID）は監視中の世代(監視中世代の実行ID)の終了を待ちます

起動条件付きジョブネットが起動条件の監視を開始する時刻に到達したが，監視中の世代があるため［監視世代の多重起動］の設定に従い，「開始時刻待ち」状態で監視中の世代の終了を待ちます。待たされている世代の起動条件監視は，監視中の世代の終了後に開始します。

（S）

ジョブネットは，「開始時刻待ち」状態のまま監視中の世代の終了を待ちます。監視中の世代が終了したら，起動条件監視を開始します。

（O）

運用に合わせて次のように対処してください。

すぐに監視を開始させたい場合

現在監視中の世代を強制終了してください。

監視中の世代の終了を待って監視を開始させたい場合

特に対処の必要はありません。ただし，監視中の世代の終了を待っている状態で，打ち切り時間に到達した場合は「繰り越し未実行」状態になるため注意してください。

KAVS1500-I

Database condensing of the scheduler service (スケジューラーサービス名) started. 開始日時

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)のデータベース再編成を開始しました 開始日時

スケジューラーサービスのデータベース再編成を開始しました。

（S）

データベース再編成処理を続行します。

KAVS1501-I

Database condensing of the scheduler service (スケジューラーサービス名) ended normally. 開始日時 - 終了日時 (所要時間)

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)のデータベース再編成が正常終了しました 開始日時 - 終了日時(所要時間)

スケジューラーサービスのデータベース再編成が正常終了しました。

（S）

データベース再編成処理を正常終了します。

KAVS1502-E

Database condensing of the scheduler service (スケジューラーサービス名) ended abnormally. 開始日時 - 終了日時 (所要時間)

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)のデータベース再編成が異常終了しました 開始日時 - 終了日時(所要時間)

スケジューラーサービスのデータベース再編成が異常終了しました。

（S）

データベース再編成処理を終了します。

（O）

データベース再編成ログファイル，およびWindowsイベントログまたはsyslogを参照し，再編成が異常終了した原因を調査し，スケジューラーサービスのISAMデータベース再編成を再実行してください。

KAVS1503-I

The ISAM unused area size of the scheduler service (スケジューラーサービス名) is サイズMB.

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)のISAM未使用領域サイズはサイズMBです

スケジューラーサービスのISAMファイル未使用領域サイズを出力します。

（S）

ISAM未使用領域サイズを出力します。

KAVS1504-W

The ISAM unused area size of the scheduler service (スケジューラーサービス名) is サイズMB, which exceeds the サイズMB threshold value.

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)のISAM未使用領域サイズはサイズMBで，しきい値(サイズMB)に達しています

スケジューラーサービスのISAMファイルの未使用領域サイズが，指定した未使用領域サイズに達しています。

（S）

コマンドの実行を終了します。

（O）

スケジューラーサービスのISAMファイルの再編成を実施してください。

KAVS1510-I

CONDENSE: ISAM再編成統計情報

CONDENSE: ISAM再編成統計情報

データベース再編成ログに，スケジューラーサービスのISAMファイル再編成中の状態を出力します。

このメッセージには次の情報が表示されます。

開始日時，終了日時，所要時間

データベース再編成前および再編成後の未使用領域サイズ，総ファイルサイズ

（S）

ISAMファイルの状態をISAM再編成ログに出力します。

KAVS1512-E

The size of ISAM file exceeded the maximum size (2-Gigabyte).

ISAMファイルのサイズが上限値(2ギガバイト)を超えました

データベースアクセス中にISAMのテーブルを構成するファイルサイズが上限値（2ギガバイト）を超えました。

（S）

処理を終了します。

（O）

ISAMファイルのサイズが2ギガバイトを超えたため，データベースアクセスができません。運用に必要のないユニットを登録解除および削除するか，ジョブ実行環境のジョブ情報保存日数を小さくするなどして，ISAMファイルサイズを削減してください。

KAVS1513-E

An error occurred during command processing. : 保守情報

コマンド実行中にエラーが発生しました:保守情報

スクリプトからJP1/AJS3およびOSのコマンドを実行した際にエラーが発生しました。

（S）

スクリプト実行環境が正しいか確認してください。環境設定後，スクリプトを再実行してください。

（O）

処理を終了します。

KAVS1514-E

An attempt to read the configuration definition failed. (項目名 : リターンコード)

構成定義の読み込みに失敗しました(項目名:リターンコード)

構成定義の読み込みに失敗しました。

（S）

デフォルト値を仮定して，処理を続行します。

（O）

仮定された値が意図しない値の場合は，エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。エラー要因としてはメモリー不足が発生しているおそれがあります。統合トレースログで同時刻にメモリー不足のログが出力されているか確認してください。メモリー不足のログが出力されている場合は，メモリー見積もりを見直してください。ほかの不要なアプリケーションが起動されている場合はアプリケーションを停止してください。エラー要因がメモリー不足でない場合は内部トレースログを採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVS1515-E

Invalid specification in configuration definition. (項目名 : リターンコード)

構成定義に誤った指定があります(項目名:リターンコード)

構成定義に誤った指定があります。

（S）

デフォルト値を仮定して，処理を続行します。

（O）

「項目名」に出力された値を正しく設定してください。

出力された項目名については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20. 環境設定パラメーター」に記載されています。

KAVS1516-E

Construction is invalid.(保守情報)

構成が不正です (保守情報)

構成が不正です。

次の原因が考えられます。

JP1/AJS3のインストールまたは移行が完了していない

環境設定パラメーターDEFLENTYPEの値と，共有メモリー上のDEFLENTYPEの値が一致していない

環境設定パラメーターDEFLENTYPEの値と，スケジューラーサービスのデータベースの形式が一致していない

環境設定パラメーターAJSCHARCODEの値が不正

（S）

処理を中断します。

（O）

次に示す設定をしたあと，再実行してください。

JP1/AJS3のインストールまたは移行が完了していない場合

再度JP1/AJS3をインストールするか，正しく移行できているかを確認してください。

環境設定パラメーターDEFLENTYPEの値と，共有メモリー上のDEFLENTYPEの値が一致していない場合

環境設定パラメーターDEFLENTYPEの値，およびjajs_statusコマンドで稼働中に有効な環境設定パラメーターDEFLENTYPEの値が一致しているかどうか確認してください。一致していない場合，次のどちらかの操作で対策してください。

該当するスケジューラーサービスを再起動する。

構築されているすべてのホストのJP1/AJS3サービスを停止する。UNIXの場合は，構築されているすべてのホストのJP1/AJS3サービスを停止してから，ajsshmdelコマンドを実行して共有メモリー情報を削除する。

ajsshmdelコマンドのパスは，「/opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel」です。

実行例を次に示します。

shの場合

/opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel >/dev/null 2>&1

cshの場合

/opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel >&/dev/null

環境設定パラメーターDEFLENTYPEの値と，スケジューラーサービスのデータベースの形式が一致していない場合

環境設定パラメーターDEFLENTYPEに設定されている値を確認してください。

環境設定パラメーターDEFLENTYPEに「byte」が設定されている

組み込みDBを利用している場合は，ajsembdbsetupコマンドに-delオプションを指定して，データベース環境を削除してください。そのあと，ajsembdbsetupコマンドを実行してデータベース環境を再設定してください。

外部DBを利用している場合は，jajs_setupコマンドに-eオプションを指定して，スケジューラーサービスを削除してください。そのあと，jajs_setupコマンドを実行してスケジューラーサービスを再作成してください。

環境設定パラメーターDEFLENTYPEに「sjis」が設定されている

組み込みDBを利用している場合は，ajsembdbsetupコマンドに-delオプションを指定して，データベース環境を削除してください。そのあと，ajsembdbsetupコマンドに-e sjisオプションを指定して実行して，データベース環境を再設定してください。

外部DBを利用している場合は，jajs_setupコマンドに-eオプションを指定して，スケジューラーサービスを削除してください。そのあと，jajs_setupコマンドに-e sjisオプションを実行してスケジューラーサービスを再作成してください。

なお，ajsembdbsetupコマンドに-delオプションを指定してデータベース環境を削除したり，jajs_setupコマンドに-eオプションを指定してスケジューラーサービスを削除したりすると，スケジューラーサービスに定義されているユニット定義や実行結果情報が失われます。事前にajsprintコマンドを実行して，定義を退避してください。

環境設定パラメーターAJSCHARCODEの値が不正な場合

環境設定パラメーターDEFLENTYPEに「sjis」が設定されている場合，環境設定パラメーターAJSCHARCODEに「UTF-8」を指定する必要があります。

KAVS1517-E

An error occurred during an attempt to acquire the configuration definition of the host (ホスト名). (サービス名:項目名)

ホスト(ホスト名)の構成定義の取得に失敗しました (サービス名:項目名)

「ホスト名」に示されるホストの環境設定パラメーター値の取得に失敗しました。「項目名」に出力された値の指定形式が誤っているおそれがあります。

「サービス名」が表示される場合は，「ホスト名」に示されるホストの，「サービス名」に示されるスケジューラーサービスの環境設定パラメーター値の取得に失敗しています。

なお，「ホスト名」に何も出力されない場合は，物理ホスト名を指します。

（S）

JP1/AJS3サービス起動時にこのメッセージが出力された場合，JP1/AJS3サービスは異常終了します。

スケジューラーサービス起動時にこのメッセージが出力された場合，スケジューラーサービスは異常終了します。

（O）

統合トレースログから，このメッセージを出力したサービス（プロセス）を特定してください。

コマンドがこのメッセージを出力した場合は，引数に正しい論理ホスト名およびスケジューラーサービス名が指定されていることを確認してください。

コマンド以外のプロセスがこのメッセージを出力した場合は，「ホスト名」に示されるホスト，および「サービス名」に示されるスケジューラーサービスの環境設定を再度実施し，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

上記のどちらにも該当しない場合は，「項目名」に出力された値の指定形式を確認してください。例えば，「dword:」が指定されていない，または不当に指定されているおそれがあります。

出力された項目名については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20. 環境設定パラメーター」を参照してください。

これらの方法で対処しても問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

このメッセージを出力したサービス名（プロセス名）は，このメッセージと同時に統合トレースログに出力されるAP名から特定してください。統合トレースログファイルへ出力される内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.2.1(2) 統合トレースログ」を参照してください。

KAVS1518-E

Invalid specification in configuration definition of the host (ホスト名). (サービス名:項目名)

ホスト(ホスト名)の構成定義に誤った指定があります (サービス名:項目名)

「ホスト名」に示されるホストの環境設定パラメーターの値に誤った指定があります。

「サービス名」が表示される場合は，「ホスト名」に示されるホストの，「サービス名」に示されるスケジューラーサービスの環境設定パラメーター値に誤った指定があります。

なお，「ホスト名」に何も出力されない場合は，物理ホスト名を指します。

（S）

JP1/AJS3サービス起動時にこのメッセージが出力された場合，JP1/AJS3サービスは異常終了します。

スケジューラーサービス起動時にこのメッセージが出力された場合，スケジューラーサービスは異常終了します。

（O）

「項目名」に出力された値を正しく設定してください。

出力された項目名については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20. 環境設定パラメーター」を参照してください。

KAVS1570-I

Adapter command (保守情報) started.

アダプタコマンド（保守情報）を開始します

アダプターコマンドを開始しました。

保守情報には，次の情報が表示されます。

保守情報：アダプターコマンド名と指定されたオプション値

（S）

アダプターコマンドが開始されました。

KAVS1571-I

Adapter command (保守情報1) ended. (保守情報2)

アダプタコマンド（保守情報1）が終了しました。（保守情報2）

アダプターコマンドが終了しました。

保守情報には，次の情報が表示されます。

保守情報1：アダプターコマンド名

保守情報2：アダプターコマンド戻り値

（S）

アダプターコマンドが終了しました。

KAVS1572-W

Adapter command (保守情報) canceled.

アダプタコマンド（保守情報）がキャンセルされました。

アダプターコマンドがキャンセルされました。

保守情報には，次の情報が表示されます。

保守情報：アダプターコマンド名

（S）

アダプターコマンドがキャンセルされました。

KAVS1600-E

The specified unit name is invalid.

ユニット名の指定に誤りがあります

ユニット名の指定で，次のどれかの誤りがあり，状態が取得できませんでした。

指定したユニットがない。

指定したユニットに対する権限がない。

指定したユニットは，マネージャージョブグループ，マネージャージョブネット，またはルートジョブネットより下の階層のユニットであり，状態取得できるユニットではない。

このメッセージは，JP1/AJS3 Console Viewの［詳細情報 -［オブジェクト種別］］ダイアログボックスの［情報］テキストエリアに出力されます。

（S）

指定したユニットに対する状態取得処理を終了します。

（O）

状態取得できるユニットで，権限があるユニット名を指定してください。

KAVS1601-E

Requests to the specified unit could not be processed.

指定したユニットに対する要求は処理できません

指定したユニットに対する要求はサポートされていないため，状態が取得できませんでした。

このメッセージは，JP1/AJS3 Console Viewの［詳細情報 -［オブジェクト種別］］ダイアログボックスの［情報］テキストエリアに出力されます。

（S）

指定したユニットに対する状態取得処理を終了します。

（O）

状態取得できるユニット名を指定してください。

KAVS1602-E

Maintenance is being performed, so status obtainment is not possible.

メンテナンス中のため状態取得できません

データベースがメンテナンス中のため，状態が取得できませんでした。

このメッセージは，JP1/AJS3 Console Viewの［詳細情報 -［オブジェクト種別］］ダイアログボックスの［情報］テキストエリアに出力されます。

（S）

指定したユニットに対する状態取得処理を終了します。

（O）

メンテナンスが終了したあと，再度実行してください。

KAVS1703-E

The command executed during reorganization of the scheduler service (スケジューラーサービス名) database ended abnormally. : Jischk -l3 テーブル名 : return code = Jischkのリターンコード (Please look at メンテナンスログファイル名)

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)のデータベース再編成中に実行したコマンドが異常終了しました:Jischk -l3 テーブル名:return code = Jischkのリターンコード(Please look at メンテナンスログファイル名)

jajs_maintainコマンドによるメンテナンス中に，ISAMファイルの整合性を検証するJischkコマンドで，データ情報の不正を検出しました。Jischkのエラーメッセージはメンテナンスログファイルを参照してください。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，処理中のサービスに未処理のテーブルがある場合は，コマンドの実行を続行します。

（O）

資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVS1704-E

The command executed during reorganization of the scheduler service (スケジューラーサービス名) database ended abnormally. : Jisext テーブル名 テーブル名.back : return code = Jisextのリターンコード

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)のデータベース再編成中に実行したコマンドが異常終了しました:Jisext テーブル名 テーブル名.back:return code = Jisextのリターンコード

jajs_maintainコマンドによるメンテナンス中に，ISAMファイルからデータを抽出するJisextコマンドでエラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，処理中のサービスに未処理のテーブルがある場合は，コマンドの実行を続行します。

（O）

スーパーユーザーまたはAdministrators権限を持つユーザーでコマンドを実行してください。サービスが起動中，またはファイルを占有しているプロセスがないかどうかを確認してください。また，ディスクに空き容量があるかどうかを確認してから，コマンドを再実行してください。

KAVS1705-E

The command executed during reorganization of the scheduler service (スケジューラーサービス名) database ended abnormally. : Jisconv -t SIテーブル名.back テーブル名_NEW : return code = Jisconvのリターンコード

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)のデータベース再編成中に実行したコマンドが異常終了しました:Jisconv -t SI テーブル名.back テーブル名_NEW:return code = Jisconvのリターンコード

jajs_maintainコマンドによるメンテナンス中に，抽出したデータからISAMファイルを再作成するJisconvコマンドでエラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，処理中のサービスに未処理のテーブルがある場合は，コマンドの実行を続行します。

（O）

スーパーユーザーまたはAdministrators権限を持つユーザーでコマンドを実行してください。また，ディスクに空き容量があるかどうかを確認してから，コマンドを再実行してください。原因不明の場合は，資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVS1706-E

An attempt to create a backup directory during reorganization of the scheduler service (スケジューラーサービス名) database failed. (ディレクトリ名) : return code = リターンコード

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)のデータベース再編成中にバックアップディレクトリを作成する処理が失敗しました(ディレクトリ名):return code = リターンコード

jajs_maintainコマンドによるメンテナンス中に，作業ディレクトリの作成に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，ほかのサービスがある場合は，コマンドの実行を続行します。

（O）

スケジューラーサービスの一時ファイル用ディレクトリに指定されているディレクトリに書き込み権限があるかどうか，また，ディスクに空き容量があるかどうかを確認してください。

KAVS1707-E

An attempt to copy files for backing up and recovering ISAM files during reorganization of the scheduler service (スケジューラーサービス名) database failed. (テーブル名) : return code = リターンコード

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)のデータベース再編成中にISAMファイルをバックアップ・リカバリーするためのファイルコピー処理に失敗しました(テーブル名):return code = リターンコード

jajs_maintainコマンドによるメンテナンス中に，ISAMファイルをバックアップ・リカバリーするためのファイルのコピーに失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，処理中のサービスに未処理のテーブルがある場合は，コマンドの実行を続行します。

（O）

ディスクに空き容量があるかどうかを確認してから，コマンドを再実行してください。

KAVS1709-E

An attempt to rename files for recovering ISAM files during reorganization of the scheduler service (スケジューラーサービス名) database failed. (テーブル名) : return code = リターンコード

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)のデータベース再編成中にISAMファイルをリカバリーするためのファイルリネーム処理が失敗しました(テーブル名):return code = リターンコード

jajs_maintainコマンドによるメンテナンス中に，ISAMファイルをリカバリーするためのファイルのリネームに失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，処理中のサービスに未処理のテーブルがある場合は，コマンドの実行を続行します。

（O）

スケジューラーサービスのデータベースディレクトリに指定されているディレクトリに書き込み権限があるかどうかを確認してください。

KAVS1713-E

An attempt to start the scheduler service (スケジューラーサービス名) failed. : 保守情報

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)の起動処理が失敗しました :保守情報

jajs_maintainコマンドによるメンテナンス中に，スケジューラーサービス起動処理が失敗しました。

次の原因が考えられます。

該当するスケジューラーサービスに対して，jajs_maintainコマンドを同時に複数実行している

jajs_maintainコマンドの実行中に，該当するスケジューラーサービスが起動された

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，ほかのサービスが未処理の場合は，コマンドの実行を続行します。

（O）

jajs_maintainコマンドが終了してから，起動処理が失敗したスケジューラーサービスを手動で起動してください。このメッセージの前後にエラーメッセージが出力されている場合は，そちらのメッセージの対処方法も参照してください。

KAVS1714-E

An attempt to start the script for reorganizing the scheduler service (スケジューラーサービス名) table (テーブル名) failed. : 保守情報

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)のテーブル(テーブル名)再編成を行うためのスクリプト起動処理が失敗しました :保守情報

jajs_maintainコマンドによるメンテナンス中に，テーブル再編成を行うためのスクリプト起動処理が失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，ほかのサービスが未処理の場合は，コマンドの実行を続行します。

（O）

メモリー不足かシステムで起動できるプロセス数の上限に達したおそれがあります。

UNIXの場合，カーネルパラメーターのメモリーに関する設定値とプロセスに関する設定値を見直し，再設定してください。

カーネルパラメーター，使用するメモリーの見積もり方法については，リリースノートを参照してください。

現象発生時に稼働しているプロセスの状態を確認し，見積もり値以上のメモリーがあるか確認してください。

原因不明の場合は，資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1715-E

The script for reorganizing the scheduler service (スケジューラーサービス名) table (テーブル名) failed. : 保守情報

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)のテーブル(テーブル名)再編成を行うためのスクリプトが異常終了しました :保守情報

jajs_maintainコマンドによるメンテナンス中に，テーブル再編成を行うためのスクリプトが予期しないエラーで異常終了しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，処理中のサービスに未処理のテーブルがある場合は，コマンドの実行を続行します。

（O）

再編成が異常終了したテーブルに問題がないか「Jischk -l3 テーブル名」を実行して確認してください。Jischkについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。また，Jischkの実行結果を採取したあと，システム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1716-E

An attempt to prepare for reorganization of the scheduler service (スケジューラーサービス名) database failed. : 保守情報

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)の再編成を行う前の準備処理が失敗しました :保守情報

jajs_maintainコマンドによるメンテナンス中に，テーブル再編成を行うための準備処理が失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，ほかのサービスが未処理の場合は，コマンドの実行を続行します。

（O）

メモリー不足かシステムで起動できるプロセス数の上限に達したおそれがあります。

UNIXの場合，カーネルパラメーターのメモリーに関する設定値とプロセスに関する設定値を見直し，再設定してください。

カーネルパラメーター，使用するメモリーの見積もり方法については，リリースノートを参照してください。

現象発生時に稼働しているプロセスの状態を確認し，見積もり値以上のメモリーがあるか確認してください。

原因不明の場合は，資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1717-E

Maintenance is being performed, so execution is impossible.(保守情報)

メンテナンス中のため，実行できません(保守情報)

メンテナンス中，または反映側JP1/AJS2 - Datareplicatorが起動中であるため，指定したコマンドは実行できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

メンテナンス終了後，または反映側JP1/AJS2 - Datareplicatorの停止を確認したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS1718-E

The scheduler service (スケジューラーサービス名) database connection exists, so shifting to the maintenance mode is impossible.

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)のデータベースに接続が存在するため，メンテナンスモードに移行できません

メンテナンスモードに入る際に，サービス以外のプロセスがデータベースに接続しているため，メンテナンスモードに移行できませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

JP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 Consoleなどからログオフしてデータベースにアクセスしているプロセスがない状態にしてください。

KAVS1719-I

The maintenance processing of the scheduler service ended normally.

スケジューラーサービスのメンテナンス処理が正常終了しました

スケジューラーサービスのメンテナンス処理が正常終了しました。

（S）

スケジューラーサービスのメンテナンス処理を正常終了します。

KAVS1720-E

The maintenance processing of the scheduler service ended abnormally. : 保守情報

スケジューラーサービスのメンテナンス処理が異常終了しました:保守情報

スケジューラーサービスのメンテナンス処理が異常終了しました。

次の原因が考えられます。

ディスクの空き容量が不足している

並列実行機能を有効にした場合，システム上に十分なディスク空き容量が必要です。

プロセスまたはシステムがファイルオープンの上限に達した

マシンのプロセス稼働状態を確認し，稼働が少ない状態になってから再実行してください。

メモリー不足が発生した

UNIXの場合，カーネルパラメーターのメモリー設定値を見直してください。

カーネルパラメーターについては，リリースノートを参照してください。

（S）

スケジューラーサービスのメンテナンス処理を異常終了します。

（O）

メンテナンスログファイル，およびWindowsイベントログまたはsyslogを参照して，出力されているエラーメッセージからメンテナンス処理が異常終了した原因を調べて対処してください。そのあと，メンテナンス処理を再実行してください。

原因を特定できない場合は，資料を採取したあとにシステム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1721-I

The jajs_maintain command started.(保守情報)

jajs_maintainコマンドを開始しました(保守情報)

jajs_maintainコマンドを開始しました。

（S）

jajs_maintainコマンドを開始します。

KAVS1722-I

The jajs_maintain command ended normally.

jajs_maintainコマンドが正常終了しました

jajs_maintainコマンドが正常終了しました。

（S）

jajs_maintainコマンドを正常終了します。

KAVS1723-E

The jajs_maintain command ended abnormally.

jajs_maintainコマンドが異常終了しました

jajs_maintainコマンドが異常終了しました。

（S）

jajs_maintainコマンドを終了します。

（O）

次の項目を確認して，メンテナンス処理が異常終了した原因を調査したあと，メンテナンス処理を再実行してください。

-showを指定した場合

ジョブ実行環境が運用開始処理中，または停止処理中のため状態を取得することができなかったおそれがあります。時間を置いて再度実行してください。

-r startを指定した場合

回復しようとしたジョブ実行環境，またはスケジューラーサービスはメンテナンス中であるおそれがあります。回復が必要なジョブ実行環境，またはスケジューラーサービスの運用状態を確認して，コマンドを再実行してください。

-m managerまたは-m schedulerを指定した場合

このメッセージと同時に標準エラーに出力されているメッセージに従って対応したあと，再実行してください。

jpqautocondスクリプトを利用して再編成した場合

JP1/AJS3サービスの起動中に，ジョブ実行環境のメンテナンス処理を実行したおそれがあります。JP1/AJS3サービスが停止しているか確認したあと，必要に応じて再実行してください。

KAVS1724-E

The scheduler service control file does not exist.

スケジューラーサービス制御用ファイルがありません

コマンドの実行に必要なファイルが作成されていません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

次のことを確認して対処してください。

指定したスケジューラーサービス名に誤りがないか確認してください。

指定したスケジューラーサービスがセットアップされているか確認してください。セットアップされていなければ，ajssetupコマンドを実行してスケジューラーサービスをセットアップしてください。

バージョンアップしたあとにこのメッセージが出力された場合は，いったんJP1/AJS3サービスを起動してください。JP1/AJS3サービスを起動すると，対象となる物理ホストまたは論理ホスト上にあるすべてスケジューラーサービスの制御ファイルが作成されます。

クラスタを採用している場合は，最初のフェールオーバーが発生したときにいったんJP1/AJS3サービスを起動する必要があります。

KAVS1725-E

An error occurred in the processing accompanying the reconfiguration of the job execution environment. : 保守情報1 (保守情報2)

ジョブ実行環境の再編成に伴う処理でエラーが発生しました:保守情報1(保守情報2)

ジョブ実行環境の再編成に伴う処理でエラーが発生しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

ジョブ実行環境の再編成に失敗しているおそれがあります。次に示す保守情報1に対応するKAVUで始まるメッセージの対処法を確認し，要因を取り除いたあと，メンテナンスコマンドを再実行してください。KAVUで始まるメッセージについては，「5. KAVUで始まるメッセージ（ジョブ実行制御に関するメッセージ）」を参照してください。

データベース情報の取得に失敗しました

KAVU0500-E

メモリー不足が発生しました

KAVU0922-E

論理矛盾が発生しました

KAVU0923-E

マネージャーに接続できません

KAVU0945-E

マネージャーホスト名からIPアドレス解決に失敗しました

KAVU0946-E

運用開始処理中または停止処理中です

KAVU0950-E

マネージャーからの応答が返ってきません

KAVU0953-E

マネージャーの内部的要因でコマンドの実行に失敗しました

KAVU0954-E

マネージャーでメモリー不足が発生しました

KAVU0966-E

マネージャーで致命的なエラーが発生しました

KAVU0968-EまたはKAVU4335-E

マネージャーで論理矛盾が発生しました

KAVU0969-E

要求したマネージャーでは未サポート要求です

KAVU0970-E

実行環境が不正です

KAVU0972-E

KAVS1726-I

The scheduler service (スケジューラーサービス名) was shifted to maintenance mode.

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)をメンテナンスモードに移行しました

スケジューラーサービスをメンテナンスモードに移行しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS1727-I

The scheduler service (スケジューラーサービス名) was stopped.

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)を停止しました

スケジューラーサービスを停止しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS1728-I

The scheduler service (スケジューラーサービス名) has already stopped.

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)は停止中です

スケジューラーサービスは停止中です。

（S）

処理を続行します。

KAVS1729-I

The start request of the scheduler service (スケジューラーサービス名) was executed.

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)の開始要求を行いました

スケジューラーサービスの開始を要求しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS1730-I

The maintenance mode of the scheduler service (スケジューラーサービス名) was canceled.

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)のメンテナンスモードを解除しました

スケジューラーサービスのメンテナンスモードを解除しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS1731-E

Back up scheduler database (unit information only).

スケジューラーサービスのユニット定義テーブルのみの退避を開始します

スケジューラーサービスのユニット定義テーブルに対してだけ，退避を開始しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS1732-E

Succeeded in backup of a scheduler service ISAM file.

スケジューラーサービスのISAMファイルの退避に成功しました

スケジューラーサービスのISAMファイルの退避に成功しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS1733-E

Backup directory(退避先ディレクトリ名).

退避先ディレクトリは(退避先ディレクトリ名)です

退避先ディレクトリ名を表示します。

（S）

処理を続行します。

KAVS1734-E

-F option is not specified.

-Fオプションが指定されていません

-Fオプションが指定されていません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

「-F スケジューラーサービス名」を指定して，再度実行してください。

KAVS1735-E

Need to rerun this command.

このコマンドを再実行する必要があります

このコマンドを再度実行する必要があります。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

同時に出力されるメッセージを見て対処してください。

KAVS1736-E

Backup failed. Command ended abnormally. : ajsgtroot -F サービス名 オプション : return code = ajsgtrootコマンドの戻り値

コマンドの実行に失敗したため，退避に失敗しました:ajsgtroot -F サービス名 オプション:return code = ajsgtrootコマンドの戻り値

ajsgtrootコマンドの実行に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

指定したスケジューラーサービスの構成定義情報が正しく設定されているか確認してください。

KAVS1737-E

Database type of (スケジューラーサービス名) is not ISAM.

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)のデータベース種別がISAMではありません

指定したスケジューラーサービスのデータベース種別がISAMではありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

データベース種別がISAMのスケジューラーサービス名を指定して，再度実行してください。

KAVS1738-E

Specified name is not directory (ディレクトリ名).

指定した名前がディレクトリではありません:ディレクトリ名

指定したスケジューラーサービスのデータベースディレクトリ名に指定されている値が，ディレクトリではありません。または，回復元ディレクトリに指定された値が，ディレクトリではありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

構成定義情報が正しく設定されているか確認してください。

KAVS1739-E

Backup failed. Failed to make directory (ディレクトリ名). : return code = mkdirの戻り値

ディレクトリ(ディレクトリ名)の作成に失敗したため，退避に失敗しました:return code = mkdirの戻り値

退避先ディレクトリの作成に失敗したため，スケジューラーサービスのISAMファイルの退避に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

-bオプションを指定した場合，指定したディレクトリの親ディレクトリに書き込み権限があるかどうか，ディレクトリかどうかを確認してください。-bオプションを指定しなかった場合，スケジューラーサービスの退避先ディレクトリに書き込み権限があるかどうか，およびディレクトリかどうか確認してください。

KAVS1740-E

Cannot access backup directory (ディレクトリ名).

退避先ディレクトリにアクセスできません:ディレクトリ名

退避先ディレクトリにアクセスできません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

-bオプションを指定した場合，指定したディレクトリに書き込み権限があるかどうか確認してください。

KAVS1741-E

Backup failed. Failed to copy (ファイル名). : return code = cpの戻り値

ファイル(ファイル名)のコピーに失敗したため，退避に失敗しました:return code = cpの戻り値

ファイルのコピーに失敗したため，スケジューラーサービスのISAMファイルの退避に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

退避先ディレクトリに書き込み権限があるかどうか，退避先ディレクトリに上書きで退避する場合は退避先ディレクトリに存在するファイルに書き込み権限があるかどうか確認してください。

また，ディスクに空き容量があるかどうか確認してください。

同時に出力されるcpコマンドのエラーメッセージに従って対処してください。

KAVS1742-E

Backup failed. Failed to compare (ファイル名). : return code = cmpの戻り値

ファイル(ファイル名)のコンペアに失敗したため，退避に失敗しました:return code = cmpの戻り値

ファイルのコンペアに失敗したため，スケジューラーサービスのISAMファイルの退避に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

バックアップ元とバックアップ先のコンペアに失敗しました。スケジューラーサービスのデータベースが更新されたおそれがあります。同時に出力されるcmpコマンドのエラーメッセージに従って対処してください。

KAVS1751-E

Restoring scheduler database (unit information only).

スケジューラーサービスのユニット定義テーブルを回復します

スケジューラーサービスのユニット定義テーブルを回復します。

（S）

処理を続行します。

KAVS1752-E

Succeeded in restoring of a scheduler service ISAM file.

スケジューラーサービスのユニット定義テーブルの回復に成功しました

スケジューラーサービスのユニット定義テーブルの回復に成功しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS1753-E

Restore failed. Command ended abnormally. : ajsgtroot -F サービス名 オプション : return code = ajsgtrootコマンドの戻り値

コマンドの実行に失敗したため，回復に失敗しました:ajsgtroot -F サービス名 オプション:return code = ajsgtrootコマンドの戻り値

ajsgtrootコマンドの実行に失敗したため，回復に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

指定したスケジューラーサービスの構成定義情報が正しく設定されているか確認してください。

KAVS1754-E

Cannot access database directory (ディレクトリ名).

データベースディレクトリ(ディレクトリ名)にアクセスできません

データベースディレクトリにアクセスできません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

-bオプションを指定した場合，指定したディレクトリに書き込み権限があるかどうか確認してください。

KAVS1755-E

A file (ファイル名) is not found.

ファイル(ファイル名)が見つかりません

ファイルが見つかりません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

回復元ディレクトリに指定したディレクトリに，スケジューラーサービスのユニット定義テーブルがありません。

KAVS1756-E

Failed to delete ISAM file (ファイル名). : return code = rmの戻り値

ISAMファイル(ファイル名)の削除に失敗しました:return code = rmの戻り値

ISAMファイルの削除に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

同時に出力されるrmコマンドのエラーメッセージに従って対処してください。

KAVS1757-E

Restore failed. Failed to copy (ファイル名). : return code = cpの戻り値

ファイル(ファイル名)のコピーに失敗したため，回復に失敗しました:return code = cpの戻り値

ISAMファイルのコピーに失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

データベースディレクトリに書き込み権限があるかどうか確認してください。

ディスクに空き容量があるかどうか確認してください。

同時に出力されるcpコマンドのエラーメッセージに従って対処してください。

KAVS1758-E

Restore failed. Failed to compare (ファイル名). : return code = cmpの戻り値

ファイル(ファイル名)のコンペアに失敗したため，回復に失敗しました:return code = cmpの戻り値

ISAMファイルのコピーに失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ディスクに空き容量があるかどうか確認してください。同時に出力されるcmpコマンドのエラーメッセージに従って対処してください。

KAVS1759-E

Restore failed. Command ended abnormally. : コマンド名 オプション : return code = コマンドの戻り値

コマンドの実行に失敗したため，回復に失敗しました:コマンド名 オプション:return code = コマンドの戻り値

コマンドの実行に失敗したため，回復に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

「コマンド名」に出力されているコマンドが実行できる環境かどうか確認し，同時に出力されるエラーメッセージに従って対処してください。

KAVS1770-I

The adapter command setup has started.

アダプターコマンドのセットアップが開始されました。

（S）

処理を続行します。

KAVS1771-I

The adapter command setup completed normally.

アダプターコマンドのセットアップが正常終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS1772-I

The adapter command unsetup has started.

アダプターコマンドのアンセットアップが開始されました。

（S）

処理を続行します。

KAVS1773-I

The adapter command unsetup completed normally.

アダプターコマンドのアンセットアップが正常終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS1774-E

The logon account does not have permission to setup.

コマンド実行権限がないため，コマンドを実行できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

コマンドを実行する権限があるユーザーで再度実行してください。

KAVS1775-E

The 引数 arguments is incorrect.

コマンドの引数が不正です。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

コマンドの引数を確認して再度実行してください。

KAVS1776-E

There are too many command arguments.

コマンドの引数が多過ぎます。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

コマンドの引数を確認して再度実行してください。

KAVS1777-E

Setup and unsetup cannot be specified simultaneously.

セットアップとアンセットアップは同時に実行できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

コマンドの引数を確認して再度実行してください。

KAVS1778-E

A duplicated command argument cannot be specified.

コマンド引数を重複して指定できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

コマンドの引数を確認して再度実行してください。

KAVS1779-E

JP1/Base is not installed,so the adapter command setup failed.

JP1/Baseの製品がインストールされていないため，アダプターコマンドのセットアップに失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

関連製品がインストールされているかどうか確認してください。

KAVS1780-E

The JP1/Base installation location is unobtainable.

JP1/Baseのインストール先を取得できませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

関連製品がインストールされているかどうか確認してください。

KAVS1781-E

The アダプターコマンド adapter command does not exist.

アダプターコマンドがありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

アダプターコマンドがあるかどうか確認してください。

KAVS1782-E

The adapter command configuration file storage directory does not exist.

アダプターコマンド設定ファイルの格納ディレクトリがありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

アダプターコマンド設定ファイルの格納ディレクトリがあるかどうか確認してください。

KAVS1783-E

An attempt to delete the 設定ファイル adapter command configuration file failed.

アダプターコマンド設定ファイルの削除に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

アダプターコマンド設定ファイルの有無およびアクセス権を確認してください。

KAVS1784-E

An attempt to setup an adapter command failed.

アダプターコマンドのセットアップに失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

同時に出力されているメッセージの原因を対処してから，コマンドを再実行してください。

KAVS1785-W

The アダプターコマンド設定ファイル adapter command configuration file does not exist.

ajs_adapter_setupコマンドで，JP1/IMと連携するためのアダプターコマンド設定ファイルを削除できませんでした。次の原因が考えられます。

JP1/IMと連携するためのアダプターコマンド設定ファイルが作成されていない

JP1/IMと連携するためのアダプターコマンド設定ファイルがすでに削除されている

（S）

JP1/IMと連携するためのアダプターコマンド設定ファイルが削除されたものとして，コマンド処理を続行します。

（O）

対処は不要です。

KAVS1786-E

An unexpected error occurred.

予期しないエラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

システム管理者に連絡してください。

KAVS1790-E

An error occurred in the processing that acquires the process state of the job execution environment. : 保守情報

ジョブ実行環境の運用状態を取得する処理でエラーが発生しました :保守情報

ジョブ実行環境の運用状態を取得する処理でエラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

ただし，jajs_maintainコマンドに-showオプションを指定している場合は処理を続行します。

（O）

次に示す保守情報に対応するKAVUで始まるメッセージの対処法を確認し，要因を取り除いたあと，メンテナンスコマンドを再実行してください。KAVUで始まるメッセージについては，「5. KAVUで始まるメッセージ（ジョブ実行制御に関するメッセージ）」を参照してください。

データベース情報の取得に失敗しました

KAVU0500-E

メモリー不足が発生しました

KAVU0922-E

論理矛盾が発生しました

KAVU0923-E

マネージャーに接続できません

KAVU0945-E

マネージャーホスト名からIPアドレス解決に失敗しました

KAVU0946-E

運用開始処理中または停止処理中です

KAVU0950-E

マネージャーからの応答が返ってきません

KAVU0953-E

マネージャーの内部的要因でコマンドの実行に失敗しました

KAVU0954-E

マネージャーでメモリー不足が発生しました

KAVU0966-E

マネージャーで致命的なエラーが発生しました

KAVU0968-EまたはKAVU4335-E

マネージャーで論理矛盾が発生しました

KAVU0969-E

要求したマネージャーでは未サポート要求です

KAVU0970-E

実行環境が不正です

KAVU0972-E

KAVS1791-E

An error occurred in the processing that requests the normal operation of job execution environment. :保守情報

ジョブ実行環境に通常運転を要求する処理でエラーが発生しました :保守情報

ジョブ実行環境に通常運転を要求する処理でエラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

次に示す保守情報に対応するKAVUで始まるメッセージの対処法を確認し，要因を取り除いたあと，メンテナンスコマンドを再実行してください。KAVUで始まるメッセージについては，「5. KAVUで始まるメッセージ（ジョブ実行制御に関するメッセージ）」を参照してください。

データベース情報の取得に失敗しました

KAVU0500-E

メモリー不足が発生しました

KAVU0922-E

論理矛盾が発生しました

KAVU0923-E

マネージャーに接続できません

KAVU0945-E

マネージャーホスト名からIPアドレス解決に失敗しました

KAVU0946-E

運用開始処理中または停止処理中です

KAVU0950-E

マネージャーからの応答が返ってきません

KAVU0953-E

マネージャーの内部的要因でコマンドの実行に失敗しました

KAVU0954-E

マネージャーでメモリー不足が発生しました

KAVU0966-E

マネージャーで致命的なエラーが発生しました

KAVU0968-EまたはKAVU4335-E

マネージャーで論理矛盾が発生しました

KAVU0969-E

要求したマネージャーでは未サポート要求です

KAVU0970-E

実行環境が不正です

KAVU0972-E

KAVS1801-I

The queueless agent will now start.

キューレスエージェントを開始します

キューレスエージェントサービスを開始します。

（S）

キューレスエージェントサービスを開始します。

KAVS1802-I

The queueless agent will now stop.

キューレスエージェントを終了します

キューレスエージェントサービスを終了します。

（S）

キューレスエージェントサービスを終了します。

KAVS1803-E

The queueless agent abnormally ended.

キューレスエージェントが異常終了しました

キューレスエージェントサービスが異常終了しました。

（S）

キューレスエージェントサービスが異常終了しました。

（O）

このメッセージの直前に出力されるメッセージの対処方法に従って対処してください。

KAVS1804-I

The queueless agent will now terminate.

キューレスエージェントを打ち切ります

キューレスエージェントサービスが，ajsqlstopコマンドから強制停止要求を受け付けました。

（S）

キューレスエージェントサービスを終了します。

KAVS1805-E

The port (ポート名) cannot be used because another user is already using the port.

ポート(ポート名)は他で使用中です

ポート「ポート名」が使用済みのため，このメッセージを出力したサービスを起動できません。

（S）

このメッセージを出力したサービスを終了します。

（O）

次のどちらかの対処を実施したあと，このメッセージを出力したサービスを再起動してください。

netstatコマンドなどで，ポート「ポート名」を使用しているプロセスを特定し，該当するプロセスを停止する。Windowsの場合はタスクマネージャー，UNIXの場合はkillコマンドを使用して該当するプロセスを停止する。

servicesファイルを編集して，このメッセージを出力したサービスが使用するポート番号を変更する。

このメッセージを出力したサービス名は，このメッセージと同時に統合トレースログへ出力されるAP名から特定してください。

統合トレースログファイルへ出力される内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.2.1(2) 統合トレースログ」を参照してください。

KAVS1806-I

The user mapping cache was cleared. : プロセス名

ユーザーマッピングのキャッシュをクリアしました:プロセス名

「プロセス名」のユーザーマッピングキャッシュを消去しました。次回のキューレスジョブは，ユーザーマッピングキャッシュを使用せずに実行されます。

（S）

「プロセス名」のユーザーマッピングキャッシュを消去しました。

KAVS1807-E

The maximum number of waiting jobs has been reached, so the job (ジョブ名) cannot be accepted.

ジョブ実行待ち数上限に達したため、ジョブ(ジョブ名)を受け付けることができません

最大同時ジョブ実行数，および最大待ちジョブ数の上限に達したため，キューレスジョブ「ジョブ名」を受け付けることができません。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

JP1/AJS3 - Viewから，該当するキューレスエージェントサービスに対して実行待ち状態であるキューレスジョブの数が，最大待ちジョブ数の上限に達していないことを確認してください。上限に達していない状態で，エラーとなったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

また，現在設定されている最大同時実行ジョブ数，および最大待ちジョブ数の値は，現在の運用に適していないおそれがあります。見直しを実施し，必要に応じて値を変更してください。

最大同時実行ジョブ数，および最大待ちジョブ数の値は，環境設定パラメーターAJSQL_JOBMAX，および環境設定パラメーターAJSQL_JOBWAITMAXで設定します。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.10 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

KAVS1808-E

The maximum number of waiting jobs in the class (クラス名) has been reached, so the job (ジョブ名) cannot be accepted.

クラス(クラス名)のジョブ実行待ち数上限に達したため、ジョブ(ジョブ名)を受け付けることができません

クラス「クラス名」の最大同時ジョブ実行数，および最大待ちジョブ数の上限に達したため，キューレスジョブ「ジョブ名」を受け付けることができません。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

JP1/AJS3 - Viewから，該当するキューレスエージェントサービスのクラス「クラス名」に対して実行待ち状態であるキューレスジョブの数が，最大待ちジョブ数の上限に達していないことを確認してください。上限に達していない状態で，エラーとなったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

現在設定されているクラス「クラス名」の最大同時実行ジョブ数，および最大待ちジョブ数の値は，現在の運用に適していないおそれがあります。見直しを実施し，必要に応じて値を変更してください。

クラスに関する最大同時実行ジョブ数，および最大待ちジョブ数の値は，環境設定パラメーターAJSQL_CJOBMAX，および環境設定パラメーターAJSQL_CJOBWAITMAXで設定します。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.4.1 キューレスジョブ環境でクラスを指定したジョブを実行するための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.4.1 キューレスジョブ環境でクラスを指定したジョブを実行するための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

KAVS1809-E

The request is to an unattached host (ホスト名), so the job (ジョブ名) cannot be accepted.

アタッチされていないホスト(ホスト名)への要求のため、ジョブ(ジョブ名)を受け付けることができません

アタッチされていないホスト「ホスト名」へのジョブ実行要求のため，キューレスジョブ「ジョブ名」を受け付けることができません。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

ajsqlattachコマンドを実行してホスト「ホスト名」をアタッチし，エラーとなったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

（例）論理ホストLhostをアタッチする場合

次のようにajsqlattachコマンドを実行してください。

ajsqlattach -h Lhost

ajsqlattachコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlattach」を参照してください。

KAVS1810-E

The specified class (クラス名) does not exist, so the job (ジョブ名) cannot be accepted.

指定したクラス(クラス名)は存在しないため、ジョブ(ジョブ名)を受け付けることができません

クラス「クラス名」がないため，キューレスジョブ「ジョブ名」を受け付けることができません。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

次の対処を実施してください。

［実行エージェント］に正しいホスト名，およびクラス名を指定していることを確認してください。不正なホスト名，またはクラス名を訂正したあと，エラーとなったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

クラス「クラス名」が［実行エージェント］に指定したホスト上にあることを，ajsqlstatusコマンドを実行して確認してください。

（例）論理ホストLhostの詳細情報を出力する場合

次のようにajsqlstatusコマンドを実行してください。

ajsqlstatus -h Lhost

ajsqlstatusコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlstatus」を参照してください。

クラス「クラス名」がない場合は，クラスを作成してエラーとなったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。クラス作成の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.4.1 キューレスジョブ環境でクラスを指定したジョブを実行するための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.4.1 キューレスジョブ環境でクラスを指定したジョブを実行するための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

KAVS1811-E

Memory is insufficient, so the job (ジョブ名) cannot be accepted.

メモリ不足のためジョブ(ジョブ名)を受け付けることができません

メモリー不足のため，キューレスジョブ「ジョブ名」を受け付けることができません。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

Windowsの場合はタスクマネージャー，UNIXの場合はtopコマンドなどを使用してメモリーの空き状態を確認してください。

ジョブ実行に必要なメモリーを確保できる状態になったあと，エラーとなったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

KAVS1812-E

The configuration definition of the logical host (論理ホスト名) does not exist.

論理ホスト(論理ホスト名)の構成定義がありません

論理ホスト「論理ホスト名」の環境設定がされていません。

（S）

キューレスエージェントサービス起動時にエラーが発生した場合は，処理を続行します。ただし，当該論理ホストは，ジョブ実行先ホストとして扱われません。

コマンド実行時にエラーが発生した場合は，処理を中止します。

（O）

論理ホスト「論理ホスト名」の環境設定を実施後，キューレスエージェントサービスを再起動してください。また，コマンド実行時の場合は，引数に正しい論理ホスト名が指定されていることを確認してください。

KAVS1813-E

An error occurred during an attempt to acquire the configuration definition of the logical host (論理ホスト名). (function=保守情報1, code=保守情報2)

論理ホスト(論理ホスト名)の構成定義の取得に失敗しました(関数=保守情報1，コード=保守情報2)

論理ホスト「論理ホスト名」の環境設定パラメーター値の取得に失敗しました。

（S）

キューレスエージェントサービスが起動処理でこのメッセージを出力した場合，キューレスエージェントサービスは異常終了します。論理ホストのアタッチ処理でこのメッセージを出力した場合，該当する論理ホストのアタッチ処理を中止します。

キューレスジョブ実行制御関連のコマンドがこのメッセージを出力した場合，コマンド実行を中止します。

キューレスクラスタプロセスが起動処理でこのメッセージを出力した場合，論理ホストのアタッチ処理を中止して起動処理を続行します。

（O）

統合トレースログから，このメッセージを出力したサービス（プロセス）を特定してください。

キューレスエージェントサービスがこのメッセージを出力した場合は，物理ホスト，および該当する論理ホスト「論理ホスト名」の環境設定を再度実施し，キューレスエージェントサービスを再起動してください。

キューレスジョブ実行関連のコマンドがこのメッセージを出力した場合は，引数に正しい論理ホスト名が指定されていることを確認してください。

キューレスクラスタプロセスがこのメッセージを出力した場合は，論理ホスト「論理ホスト名」の環境設定を再度実施し，該当するJP1/AJS3サービスを再起動してください。

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

また，このメッセージを出力したサービス名（プロセス名）は，このメッセージと同時に統合トレースログへ出力されるAP名から特定してください。統合トレースログファイルへ出力される内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.2.1(2) 統合トレースログ」を参照してください。

KAVS1814-E

The host name is invalid. : 保守情報1 (保守情報2) 保守情報3

ホスト名が不正です:保守情報1(保守情報2)保守情報3

保守情報1に出力されたホスト名が不正です。次の原因が考えられます。

保守情報1に出力されたホスト名のIPアドレスを解決できない

保守情報1に出力されたホスト名の環境設定に誤りがある

なお，保守情報1に何も出力されない場合は，物理ホスト名を指します。

（S）

キューレスエージェントサービスが起動処理でこのメッセージを出力した場合，キューレスエージェントサービスは異常終了します。論理ホストのアタッチ処理でこのメッセージを出力した場合，該当する論理ホストのアタッチ処理を中止します。キューレスジョブ実行処理，およびキューレスジョブ強制終了処理でこのメッセージを出力した場合，処理を続行します。

キューレスファイル転送サービスが起動処理でこのメッセージを出力した場合，キューレスファイル転送サービスは異常終了します。

（O）

次の対処を実施してください。

hostsファイル，jp1hostsファイル，またはjp1hosts2ファイルに，保守情報1に出力されたホスト名が設定されていることを確認してください。

キューレスジョブの強制終了処理でこのメッセージを出力した場合は，Windowsの場合はタスクマネージャー，UNIXの場合はkillコマンドなどで，該当するプログラムを手動で終了してください。

KAVS1815-E

An attempt to write to the status file (ステータスファイル名) failed. : 保守情報1 (保守情報2)

ステータスファイル(ステータスファイル名)の書き込みに失敗しました:保守情報1(保守情報2)

キューレスエージェントサービスで論理ホスト単位に管理するステータスファイル「ステータスファイル名」の書き込みに失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

次のどれかの対処を実施してください。

保守情報1に「No such file or directory」と出力された場合，ステータスファイル「ステータスファイル名」が削除されているおそれがあります。ファイルがない場合は，キューレスエージェントサービスを再起動，またはエラーとなったステータスファイル「ステータスファイル名」を所有する論理ホストをデタッチし，再度アタッチしてください。

保守情報1に「Permission denied」と出力された場合，ステータスファイル「ステータスファイル名」に対する書き込み権限が変更されているおそれがあります。キューレスエージェントサービス起動ユーザー，およびキューレスジョブを実行するOSユーザーから，ステータスファイル「ステータスファイル名」に対して書き込みができるよう権限を変更し，キューレスエージェントサービスを再起動，またはエラーとなったステータスファイル「ステータスファイル名」を所有する論理ホストをデタッチし，再度アタッチしてください。

保守情報1の出力内容が上記以外であった場合，出力内容に従ってエラー要因を取り除いてください。また，次の原因も考えられます。該当するエラー要因を取り除いてください。

・ディスクの空き容量が不足している

・メモリーが不足している

・ステータスファイル作成先ディレクトリに，ステータスファイルと同じ名前のディレクトリが作成されている

エラー要因を取り除いたあと，キューレスエージェントサービスを再起動，またはエラーとなったステータスファイル「ステータスファイル名」を所有する論理ホストをデタッチし，再度アタッチしてください。

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

（例）

論理ホストLhostをデタッチする場合

次のようにajsqldetachコマンドを実行してください。

ajsqldetach -h Lhost

ajsqldetachコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqldetach」を参照してください。

論理ホストLhostをアタッチする場合

次のようにajsqlattachコマンドを実行してください。

ajsqlattach -h Lhost

ajsqlattachコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlattach」を参照してください。

KAVS1816-E

An attempt to open the status file (ステータスファイル名) failed. : 保守情報1 (保守情報2)

ステータスファイル(ステータスファイル名)のオープンに失敗しました:保守情報1(保守情報2)

キューレスエージェントサービスの論理ホスト単位に管理するステータスファイル「ステータスファイル名」のオープンに失敗したため，当該論理ホストのステータスファイルは使用できません。

（S）

キューレスエージェントサービスが起動処理でこのメッセージを出力した場合，キューレスエージェントサービスは異常終了します。論理ホストのアタッチ処理でこのメッセージを出力した場合，該当する論理ホストのアタッチ処理を中止します。

（O）

次のどれかの対処を実施してください。

保守情報1に「No such file or directory」と出力された場合，ステータスファイル「ステータスファイル名」が削除されているおそれがあります。ファイルがない場合は，キューレスエージェントサービスを再起動，またはエラーとなったステータスファイル「ステータスファイル名」を所有する論理ホストをデタッチし，再度アタッチしてください。

保守情報1に「Permission denied」と出力された場合，ステータスファイル「ステータスファイル名」に対する読み込み，および書き込み権限が変更されているおそれがあります。キューレスエージェントサービス起動ユーザー，およびキューレスジョブを実行するOSユーザーから，ステータスファイル「ステータスファイル名」に対して読み込み，および書き込みができるよう権限を変更し，キューレスエージェントサービスを再起動，またはエラーとなったステータスファイル「ステータスファイル名」を所有する論理ホストをデタッチし，再度アタッチしてください。

保守情報1の出力内容が上記以外であった場合，出力内容に従ってエラー要因を取り除いてください。また，次の原因も考えられます。該当するエラー要因を取り除いてください。

・ディスクの空き領域が不足している

・メモリーが不足している

・ステータスファイル作成先ディレクトリに，ステータスファイルと同じ名前のディレクトリが作成されている

エラー要因を取り除いたあと，キューレスエージェントサービスを再起動，またはエラーとなったステータスファイル「ステータスファイル名」を所有する論理ホストをデタッチし，再度アタッチしてください。

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

（例）

論理ホストLhostをデタッチする場合

次のようにajsqldetachコマンドを実行してください。

ajsqldetach -h Lhost

ajsqldetachコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqldetach」を参照してください。

論理ホストLhostをアタッチする場合

次のようにajsqlattachコマンドを実行してください。

ajsqlattach -h Lhost

ajsqlattachコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlattach」を参照してください。

KAVS1817-E

IPC initialization failed, so the job (ジョブ名) cannot be executed. (保守情報)

通信初期化処理に失敗したため、ジョブ(ジョブ名)が実行できません(保守情報)

次のどれかの要因によって，キューレスジョブ「ジョブ名」が実行できません。

キューレスジョブ「ジョブ名」を実行したホスト名のIPアドレス解決に失敗した（誤ったIPアドレスを解決した）

通信障害が発生している

メモリー不足が発生している

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

次のどれかの対処を実施したあと，エラーとなったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

DNS，hostsファイル，jp1hostsファイル，またはjp1hosts2ファイルに，キューレスジョブを実行するホストのホスト名とIPアドレスを正しく登録する。

pingコマンドなどでネットワークの状態を確認し，通信障害発生要因を取り除く。

Windowsの場合はタスクマネージャー，UNIXの場合はtopコマンドなどを使用してメモリーに十分な空きがあることを確認する。

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1818-E

An error occurred during internal file (ファイル名) processing, so the job (ジョブ名) cannot be executed. : 保守情報1 (保守情報2)

内部ファイル(ファイル名)の処理でエラーが発生したため、ジョブ(ジョブ名)が実行できません:保守情報1(保守情報2)

キューレスジョブ実行時に使用する内部ファイル「ファイル名」の処理でエラーが発生したため，キューレスジョブ「ジョブ名」を実行できません。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

次のエラー要因を取り除いたあと，エラーとなったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

保守情報1に「No such file or directory」と出力された場合，内部ファイル「ファイル名」に出力されたディレクトリパスがあることを確認してください。

保守情報1に「Permission denied」と出力された場合，キューレスエージェントサービス起動ユーザー，および該当するキューレスジョブを実行するOSユーザーに，内部ファイル「ファイル名」のディレクトリパスに対して読み込み，および書き込みができる適切な権限が設定されていることを確認してください。

保守情報1の出力内容が上記以外であった場合，出力内容に従ってエラー要因を取り除いてください。また，次の原因も考えられます。該当するエラー要因を取り除いてください。

・ディスクの空き容量が不足している

・メモリーが不足している

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1819-E

The specified work path (パス名) is invalid, so the job (ジョブ名) cannot be executed. : 保守情報1 (保守情報2)

ワークパス(パス名)の指定に誤りがあるため、ジョブ(ジョブ名)が実行できません:保守情報1(保守情報2)

ワークパス「パス名」，またはカレントディレクトリへのアクセスに失敗したため，キューレスジョブ「ジョブ名」を実行できません。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

ワークパス「パス名」に出力されたディレクトリパスがあること，またはキューレスエージェントサービス起動ユーザー，およびキューレスジョブを実行するOSユーザーから，ワークパス「パス名」に対して読み込み，および書き込みができることを確認してください。確認後，エラーとなったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

KAVS1820-E

Memory is insufficient, so the job (ジョブ名) cannot be executed.

メモリ不足のためジョブ(ジョブ名)が実行できません

メモリー不足のため，キューレスジョブ「ジョブ名」を実行できません。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

Windowsの場合はタスクマネージャー，UNIXの場合はtopコマンドなどを使用してメモリーの空き状態を確認してください。

エラーとなったキューレスジョブ「ジョブ名」の実行に必要なメモリーを確保できる状態になったあと，ジョブを再度実行してください。

KAVS1821-E

An iconv_open error occurred, so character conversion is not possible. : 保守情報1 (保守情報2)

文字コード変換の準備に失敗したため、文字コード変換は行いません:保守情報1(保守情報2)

文字コード変換の準備に失敗したため，文字コード変換は行いません。

（S）

処理を続行します。

（O）

文字コード変換を行うには，文字コードの設定を確認してキューレスエージェントを再起動してください。

KAVS1822-E

The file (ファイル名) does not exist on the transmission source host (ホスト名), so the job (ジョブ名) cannot be executed.

転送元ホスト(ホスト名)のファイル(ファイル名)が存在しないため、ジョブ(ジョブ名)が実行できません

マネージャーホスト「ホスト名」でファイル「ファイル名」がないため，キューレスジョブ「ジョブ名」を実行できません。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

次のどちらかの対処を実施したあと，エラーとなったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

転送元ファイル「ファイル名」が，転送元ホスト「ホスト名」上にあること

転送元ファイル「ファイル名」のファイル名が，254文字以下であること（PCジョブの場合）

KAVS1823-E

No access permission is granted for the file (ファイル名) on the transmission host (ホスト名), so the job (ジョブ名) cannot be executed.

転送元ホスト(ホスト名)のファイル(ファイル名)にアクセス権限がないため、ジョブ(ジョブ名)が実行できません

マネージャーホスト「ホスト名」のファイル「ファイル名」にアクセス権限がないため，キューレスジョブ「ジョブ名」を実行できません。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

ファイル「ファイル名」にディレクトリパス名が指定されているおそれがあります。ディレクトリパス名を指定している場合は，［転送元ファイル名］にファイル名を指定し，エラーとなったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

KAVS1824-E

An error occurred in the file (ファイル名) on the transmission source host (ホスト名), so the job (ジョブ名) cannot be executed.

転送元ホスト(ホスト名)のファイル(ファイル名)でエラーが発生したため、ジョブ(ジョブ名)が実行できません

マネージャーホスト「ホスト名」上のファイル「ファイル名」の読み込みに失敗したため，キューレスジョブ「ジョブ名」を実行できません。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

キューレスファイル転送サービスを起動したユーザーに，ファイル「ファイル名」に対する読み込み権限を与えたあと，エラーとなったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

KAVS1825-E

An error occurred in the transmission file (ファイル名), so the job (ジョブ名) cannot be executed. : 保守情報1 (保守情報2)

転送先ファイル(ファイル名)でエラーが発生したため、ジョブ(ジョブ名)が実行できません:保守情報1(保守情報2)

マネージャーホスト「ホスト名」上のファイル「ファイル名」でエラーが発生したため，キューレスジョブ「ジョブ名」を実行できません。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

次のエラー要因を取り除いたあと，エラーとなったキューレスジョブを再度実行してください。

保守情報1に「No such file or directory」と出力された場合，転送先ファイル「ファイル名」に指定されたディレクトリパスがありません。該当するディレクトリパスがあることを確認してください。

保守情報1に「Permission denied」と出力された場合，転送先ファイル「ファイル名」の作成に失敗しています。転送先ファイル「ファイル名」を作成できるように，該当するファイル，またはディレクトリパスにキューレスエージェントサービスの起動ユーザー，およびマッピングされたOSユーザーで読み込み，および書き込みができる権限を設定してください。

保守情報1の出力内容が上記以外であった場合，出力内容に従ってエラー要因を取り除いてください。

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1826-E

An IPC error occurred during file transmission, so the job (ジョブ名) cannot be executed. : 保守情報1 (保守情報2, 保守情報3)

ファイル転送で通信エラーが発生したため、ジョブ(ジョブ名)が実行できません:保守情報1(保守情報2，保守情報3)

ファイル転送で通信エラーが発生したため，キューレスジョブ「ジョブ名」が実行できません。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

マネージャーホスト，およびエージェントホスト間でそれぞれpingコマンド，またはjp1pingコマンドを実行し，正常に通信できることを確認したあと，エラーとなったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

また，保守情報1の出力内容に従ってエラー要因を取り除き，エラーとなったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1827-E

The job (ジョブ名) cannot be executed because the processing is restricted.

制限処理中のためジョブ(ジョブ名)を実行できません

キューレスエージェントサービスが制限処理中のため，キューレスジョブ「ジョブ名」を実行できません。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

キューレスエージェントサービスの制限停止が終了したあと，キューレスエージェントサービスを再起動し，エラーとなったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

KAVS1828-E

The specified priority value is invalid. (ジョブ名)

優先順位の指定に誤りがあります(ジョブ名)

UNIXジョブで実行優先順位として4または5を指定した場合は，スーパーユーザー権限が必要です。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

キューレスジョブ「ジョブ名」の実行OSユーザーをスーパーユーザーに変更する，または優先順位を1〜3に変更してから，エラーとなったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

KAVS1829-E

A system call (関数名) error occurred in the Queueless Agent service. : 保守情報1 保守情報2

キューレスエージェントサービスでシステムコール(関数名)でエラーが発生しました:保守情報1 保守情報2

キューレスエージェントサービスでシステムコールエラーが発生しました。

（S）

サービス起動処理，または要求処理を中止します。

（O）

関数名= CreateDesktop，保守情報2=8の場合，および環境設定パラメーターAJSQL_CREATEWINDOWSTATIONに「yes」を設定している場合，ジョブ実行時に使用するジョブ実行OSユーザーの数が多過ぎます。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.4.3 キューレスジョブが戻り値128で異常検出終了となる問題を回避するための設定」の「(3) 注意事項」に従って対処してください。

AJSQL_CREATEWINDOWSTATIONの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.4.3 キューレスジョブが戻り値128で異常検出終了となる問題を回避するための設定」を参照してください。

上記以外の場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1830-E

The job (ジョブ名) cannot be executed because the length of the string (変換前の文字列) after variable substitution is too long.:変換後の文字列長

変数置換処理後の文字列(変換前の文字列)が長すぎるためジョブ(ジョブ名)が実行できません:変換後の文字列長

ジョブ定義で使用している変数を置換すると，指定できる文字列の最大長を超えてしまう定義項目があるため，キューレスジョブ「ジョブ名」を実行できません。

変数置換後の各定義項目の最大長は次のとおりです。

実行ファイル名（PCジョブ限定）: 767バイト

スクリプトファイル名（UNIXジョブ限定）: 767バイト

パラメーター: 1535バイト

コマンド文（UNIXジョブ限定）: 制限なし

標準入力ファイル名: 767バイト

標準出力ファイル名: 767バイト

標準エラー出力ファイル名: 767バイト

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

ジョブ定義を編集し，変数置換後の文字列が最大長を超えないようにしてから，エラーとなったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

KAVS1831-E

An attempt to attach the logical host (論理ホスト) has failed.

論理ホスト(論理ホスト)のアタッチに失敗しました

キューレスエージェントサービスの起動時，ajsqlattachコマンド実行時，またはキューレスクラスタプロセス起動時に論理ホスト「論理ホスト」のアタッチに失敗しました。

（S）

キューレスエージェントサービスは，該当する論理ホストのアタッチ処理を中止して処理を続行します。

ajsqlattachコマンドは異常終了します。

キューレスクラスタプロセスは，該当する論理ホストのアタッチ処理を中止します。アタッチ処理を中止した場合，デフォルトの設定ではキューレスクラスタプロセスは異常終了しないで起動処理を続行します。

キューレスクラスタプロセスを異常終了させたい場合は，環境設定パラメーターAJSQL_CLUSTERREQに「error」を設定してください。

AJSQL_CLUSTERREQの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.10 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

（O）

共有ディスクがマウントされていない，ディスク空き容量不足などの原因が考えられます。

統合トレースログに出力されている前後のエラーメッセージに従って対処してください。

エラー要因を取り除いたあと，ajsqlattachコマンドを実行してエラーとなった論理ホストを再度アタッチしてください。

また，キューレスクラスタプロセス起動時にこのメッセージが出力された場合は，エラー要因を取り除いたあと，該当するJP1/AJS3のサービスを再起動して，エラーとなった論理ホストを再度アタッチしてください。

（例）論理ホストLhostをアタッチする場合

次のようにajsqlattachコマンドを実行してください。

ajsqlattach -h Lhost

ajsqlattachコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlattach」を参照してください。

KAVS1832-E

Reception processing timed out during TCP/IP communication. (接続先ホスト名, ジョブ名, 保守情報)

TCP/IP通信で受信処理がタイムアウトになりました(接続先ホスト名，ジョブ名，保守情報)

応答受信待ちでタイムアウトが発生しました。

次の原因が考えられます。

接続先のホストのCPU負荷が非常に高い

システム資源が不足している

（S）

キューレスジョブ起動時にエラーが発生した場合は，キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

キューレスジョブ終了時にエラーが発生した場合は，キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「異常検出終了」にします。ただし，環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」が設定されている場合は，終了判定に従ってキューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「正常終了」，「警告検出終了」，または「異常検出終了」にします。

（O）

接続先ホストのCPU負荷状況，またはカーネルパラメーターの設定でシステム資源の制限値を確認したあと，必要に応じてエラーとなったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

複数のキューレスジョブでファイル転送を同時に実行していると，マネージャーホストの負荷が高くなり，通信接続に失敗してタイムアウトが発生する場合があります。この場合，環境設定パラメーターAJSQL_CONNECTTIMEOUTおよびAJSQL_CONNECTCOUNTを見直して，通信接続が失敗しないようにしてください。

問題が解決しない場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

注意事項

このメッセージの前後にメッセージKAVS1859-Wが出力されている場合は，結果ファイルの転送処理でエラーが発生しています。環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」を設定している場合は，結果ファイルの転送処理で発生したエラーが無視されるため，JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで標準エラー出力ファイルの内容を参照できません。

KAVS1833-E

An error occurred in the standard input file (ファイル名). : 保守情報1 (保守情報2)

標準入力ファイル(ファイル名)でエラーが発生しました:保守情報1(保守情報2)

標準入力ファイルでエラーが発生しました。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

次のエラー要因を取り除いたあと，エラーとなったキューレスジョブを再度実行してください。

保守情報1に「No such file or directory」と出力された場合，標準入力ファイル「ファイル名」がありません。該当する標準入力ファイル「ファイル名」があることを確認し，再度ジョブを実行してください。

保守情報1に「Permission denied」と出力された場合，標準入力ファイル「ファイル名」の読み込みに失敗しています。マッピングされたOSユーザーで標準入力ファイル「ファイル名」を読み込みができるように，該当するファイル，およびディレクトリパスに適切な権限を設定してから，再度ジョブを実行してください。

保守情報1の出力内容が上記以外であった場合，出力内容に従ってエラー要因を取り除いてください。

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1834-E

An error occurred in the standard output file (ファイル名). : 保守情報1 (保守情報2)

標準出力ファイル(ファイル名)でエラーが発生しました:保守情報1(保守情報2)

標準出力ファイルでエラーが発生しました。

（S）

キューレスジョブの状態を「起動失敗」にします。

（O）

次のエラー要因を取り除いたあと，エラーとなったキューレスジョブを再度実行してください。

保守情報1に「No such file or directory」と出力された場合，標準出力ファイル「ファイル名」がありません。該当する標準出力ファイル「ファイル名」があることを確認し，再度ジョブを実行してください。

保守情報1に「Permission denied」と出力された場合，標準出力ファイル「ファイル名」の読み込み，または書き込みに失敗しています。マッピングされたOSユーザーで標準出力ファイル「ファイル名」の読み込み，または書き込みができるように，該当するファイル，およびディレクトリパスに適切な権限を設定してから，再度ジョブを実行してください。

保守情報1の出力内容が上記以外であった場合，出力内容に従ってエラー要因を取り除いてください。

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1835-E

An error occurred in the standard error output file (ファイル名). : 保守情報1 (保守情報2)

標準エラー出力ファイル(ファイル名)でエラーが発生しました:保守情報1(保守情報2)

標準エラー出力ファイル，または内部ファイル（「ファイル名」に示されたファイル）でエラーが発生しました。

（S）

キューレスジョブ起動時にエラーが発生した場合は，キューレスジョブの状態を「起動失敗」にします。

標準エラー出力ファイルに出力する際にエラーが発生した場合は，キューレスジョブの状態を「異常検出終了」にします。

キューレスジョブの終了時に結果ファイルの転送処理でエラーが発生した場合は，キューレスジョブの状態を「異常検出終了」にします。ただし，環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」が設定されている場合は，終了判定に従ってキューレスジョブの状態を「正常終了」，「警告検出終了」，または「異常検出終了」にします。

（O）

次のエラー要因を取り除いたあと，必要に応じてエラーになったキューレスジョブを再度実行してください。

保守情報1に「No such file or directory」と出力された場合，標準エラー出力ファイル「ファイル名」がありません。該当する標準エラー出力ファイル「ファイル名」があることを確認し，再度ジョブを実行してください。

保守情報1に「Permission denied」と出力された場合，標準エラー出力ファイルまたは内部ファイル（「ファイル名」に示されたファイル）の，読み込みまたは書き込みに失敗しています。マッピングされたOSユーザーで標準エラー出力ファイル「ファイル名」の読み込み，または書き込みができるように，該当するファイル，およびディレクトリパスに適切な権限を設定してから，再度ジョブを実行してください。

保守情報1の出力内容が上記以外であった場合，出力内容に従ってエラー要因を取り除いてください。

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

注意事項

このメッセージの前後にメッセージKAVS1859-Wが出力されている場合は，結果ファイルの転送処理でエラーが発生しています。環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」を設定している場合は，結果ファイルの転送処理で発生したエラーが無視されるため，JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで標準エラー出力ファイルの内容を参照できません。

KAVS1836-E

An error occurred in the environment variable file (ファイル名). : 保守情報1 (保守情報2)

環境変数ファイル(ファイル名)でエラーが発生しました:保守情報1(保守情報2)

環境変数ファイルでエラーが発生しました。

（S）

キューレスジョブの状態を「起動失敗」にします。

（O）

次のエラー要因を取り除いたあと，エラーとなったキューレスジョブを再度実行してください。

保守情報1に「No such file or directory」と出力された場合，環境変数ファイル「ファイル名」がありません。該当する環境変数ファイル「ファイル名」があることを確認し，再度ジョブを実行してください。

保守情報1に「Permission denied」と出力された場合，環境変数ファイル「ファイル名」の読み込みに失敗しています。マッピングされたOSユーザーで環境変数ファイル「ファイル名」の読み込みができるように，該当するファイル，およびディレクトリパスに適切な権限を設定してから，再度ジョブを実行してください。

保守情報1の出力内容が上記以外であった場合，出力内容に従ってエラー要因を取り除いてください。

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1837-E

A JP1/AJS2 environment setting is incorrect. (logical host=論理ホスト名,label=環境設定パラメーター名)

JP1/AJS2環境設定の設定値に誤りがあります(論理ホスト=論理ホスト名，ラベル=環境設定パラメーター名)

論理ホスト「論理ホスト名」のJP1/AJS3環境設定の設定値に誤りがあります。

（S）

ラベル「環境設定パラメーター名」のデフォルト値を使用して処理を続行します。

（O）

ホスト「論理ホスト名」でのラベル「環境設定パラメーター名」の設定値の誤りを取り除き，物理ホストの場合はキューレスエージェントサービスを再起動，論理ホストの場合はajsqlattachコマンドを実行してホスト「論理ホスト名」をアタッチしてください。

また，キューレスクラスタプロセス起動時にこのメッセージが出力された場合は，ラベル「環境設定パラメーター名」の設定値の誤りを取り除いたあと，該当するJP1/AJS3のサービスを再起動してください。

（例）論理ホストLhostをアタッチする場合

次のようにajsqlattachコマンドを実行してください。

ajsqlattach -h Lhost

ajsqlattachコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlattach」を参照してください。

KAVS1838-E

An attempt to read the status file (ファイル名) failed. : 保守情報1 (保守情報2)

ステータスファイル(ファイル名)の読み込みに失敗しました:保守情報1(保守情報2)

キューレスエージェントサービスが論理ホスト単位に管理するステータスファイル「ファイル名」の読み込みに失敗しました。

（S）

エラーとなったステータスファイル「ファイル名」に，キューレスジョブの終了状態を書き込みません。

（O）

次のエラー要因を取り除いたあと，エラーとなったキューレスジョブを再度実行してください。

保守情報1に「No such file or directory」と出力された場合，ステータスファイル「ファイル名」がありません。該当するファイル「ファイル名」があることを確認してください。

保守情報1に「Permission denied」と出力された場合，ステータスファイル「ファイル名」の読み込みに失敗しています。キューレスエージェントサービス起動OSユーザーでステータスファイル「ファイル名」の読み込みができるように，該当するファイル，およびディレクトリパスに適切な権限が設定されているか確認してください。

保守情報1の出力内容が上記以外であった場合，出力内容に従ってエラー要因を取り除いてください。

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1839-E

An error occurred during acquisition of the judgment file (ファイル名). : 保守情報1 (保守情報2)

判定ファイル(ファイル名)情報取得でエラーが発生しました:保守情報1(保守情報2)

判定ファイル「ファイル名」の情報取得でエラーが発生しました。

（S）

キューレスジョブの状態を「起動失敗」，または「異常検出終了」にします。

（O）

次のエラー要因を取り除いたあと，エラーとなったキューレスジョブを再度実行してください。

保守情報1に「No such file or directory」と出力された場合，判定ファイル「ファイル名」がありません。該当する判定ファイル「ファイル名」があることを確認し，再度ジョブを実行してください。

保守情報1に「Permission denied」と出力された場合，判定ファイル「ファイル名」の読み込みに失敗しています。マッピングされたOSユーザーで判定ファイル「ファイル名」を読み込みができるように，該当するファイル，およびディレクトリパスに適切な権限を設定してから，再度ジョブを実行してください。

保守情報1の出力内容が上記以外であった場合，出力内容に従ってエラー要因を取り除いてください。

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1840-E

There are too many characters in a line of the environment variable file (ファイル名).

環境変数ファイル(ファイル名)の1行の文字数が多すぎます

環境変数ファイル「ファイル名」の1行の文字数が多過ぎます。

（S）

キューレスジョブの状態を「起動失敗」にします。

（O）

環境変数ファイルの内容を確認し，一行の長さが1,023バイト以下となるようにしてから，再度ジョブを実行してください。

KAVS1841-E

Too many processes exist, so the job (ジョブ名) cannot be executed.

プロセス数が多すぎるため、ジョブ(ジョブ名)の実行ができません

システム内で起動しているプロセス数が多過ぎるため，キューレスジョブ「ジョブ名」の実行ができません。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

システムで同時に起動できるプロセス数の制限を超えているおそれがあります。psコマンドなどで，システム上に起動されているプロセスの数を確認してください。プロセス数の制限を超えていない状態で，エラーとなったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

また，カーネルパラメーターに設定されているプロセス数の制限は，現在の運用に適していないおそれがあります。システム全体で見直しを実施し，必要に応じて値を変更してください。

JP1/AJS3についてのカーネルパラメーターの見積もりについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.2.5 カーネルパラメーターを見積もる」を参照してください。

KAVS1842-E

Job result information cannot be sent because an internal file (ファイル名) error occurred. : 保守情報1 (保守情報2)

内部ファイル(ファイル名)の処理でエラーが発生したため、ジョブ結果を通知できませんでした:保守情報1(保守情報2)

キューレスジョブ実行時に使用する内部ファイル「ファイル名」の処理でエラーが発生したため，マネージャーホストへ結果ファイルの内容を通知できませんでした。

（S）

キューレスジョブ起動前にこのメッセージが出力された場合は，該当するジョブの状態を「起動失敗」にします。

標準エラー出力ファイルに出力する際にエラーが発生した場合は，キューレスジョブの状態を「異常検出終了」にします。

キューレスジョブの終了時に結果ファイルの転送処理でエラーが発生した場合は，キューレスジョブの状態を「異常検出終了」にします。ただし，環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」が設定されている場合は，終了判定に従ってキューレスジョブの状態を「正常終了」，「警告検出終了」，または「異常検出終了」にします。

（O）

次のエラー要因を取り除いたあと，必要に応じてエラーになったキューレスジョブを再度実行してください。

保守情報1に「Permission denied」と出力された場合，内部ファイル「ファイル名」の作成，読み込み，または書き込みに失敗しています。キューレスエージェントサービスの起動ユーザー，およびマッピングされたOSユーザーで内部ファイル「ファイル名」を読み込み，または書き込みができるように，内部ファイルがあるディレクトリパスに適切な権限を設定してください。

保守情報1の出力内容が上記以外であった場合，出力内容に従ってエラー要因を取り除いてください。また，次の原因も考えられます。該当するエラー要因を取り除いてください。

・ディスクの空き容量が不足している

・メモリーが不足している

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

注意事項

このメッセージの前後にメッセージKAVS1859-Wが出力されている場合は，結果ファイルの転送処理でエラーが発生しています。環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」を設定している場合は，結果ファイルの転送処理で発生したエラーが無視されるため，JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで標準エラー出力ファイルの内容を参照できません。

KAVS1843-E

User mapping failed on the remote ftp host (ホスト名), so the job (ジョブ名) cannot be executed.

ファイル転送元ホスト(ホスト名)でユーザーマッピングに失敗したため、ジョブ(ジョブ名)の実行ができません

マネージャーホスト「ホスト名」でユーザーマッピングに失敗したため，キューレスジョブ「ジョブ名」の実行ができません。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

マネージャーホスト「ホスト名」の統合トレースログに，キューレスジョブ「ジョブ名」がエラーとなった要因を示すメッセージが出力されます。該当するメッセージの内容に従って対処してください。

KAVS1844-E

An error occurred on the remote ftp host (ホスト名), so the job (ジョブ名) cannot be executed.

ファイル転送元ホスト(ホスト名)でエラーが発生したため、ジョブ(ジョブ名)の実行ができません

マネージャーホスト「ホスト名」からエージェントホストへのファイル転送に失敗したため，キューレスジョブ「ジョブ名」を実行できません。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

マネージャーホスト「ホスト名」の統合トレースログに，キューレスジョブ「ジョブ名」がエラーとなった要因を示すメッセージが出力されます。該当するメッセージの内容に従って対処してください。

KAVS1845-E

An IPC error occurred during the result notification. : システムのエラーメッセージ (保守情報1, 保守情報2)

結果通知で通信エラーが発生しました:システムのエラーメッセージ(保守情報1，保守情報2)

通信エラーが発生したため，マネージャーホストへ結果ファイルの内容を通知できませんでした。

（S）

キューレスジョブの状態を「異常検出終了」にします。ただし，環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」が設定されている場合は，終了判定に従ってキューレスジョブの状態を「正常終了」，「警告検出終了」，または「異常検出終了」にします。

（O）

pingコマンド，およびjp1pingコマンドを実行してエージェントホストからマネージャーホスト「ホスト名」へ通信できること，およびマネージャーホスト「ホスト名」でキューレスファイル転送サービスが起動されていることを確認してください。そのあと，必要に応じてエラーになったキューレスジョブを再度実行してください。

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

注意事項

このメッセージの前後にメッセージKAVS1859-Wが出力されている場合は，結果ファイルの転送処理でエラーが発生しています。環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」を設定している場合は，結果ファイルの転送処理で発生したエラーが無視されるため，JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで標準エラー出力ファイルの内容を参照できません。

KAVS1846-E

The job definition (ジョブ名) is invalid.

ジョブ定義文(ジョブ名)に誤りがあります

標準出力ファイル名と標準エラー出力ファイル名を同一にしていて，異なる追加書き指定をしています。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

ジョブ定義文を見直し，ジョブの定義を修正したあと，ジョブを実行してください。

KAVS1847-W

A job that was waiting for execution was forcibly terminated.

実行待ち状態のジョブが強制終了されました

実行待ち状態のキューレスジョブに対して強制終了を行った場合に出力されます。

（S）

キューレスジョブの状態を「起動失敗」にします。

KAVS1848-W

The job (ジョブ名) was forcibly terminated. (プロセスID)

ジョブ(ジョブ名)を強制終了しました(プロセスID)

キューレスジョブ「ジョブ名」を強制終了したことを通知するメッセージです。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」を強制終了しました。

KAVS1849-W

The job (ジョブ名) was aborted. (プロセスID)

ジョブ(ジョブ名)を打ち切り終了しました(プロセスID)

打ち切り時間が経過したため，キューレスジョブ「ジョブ名」を打ち切り終了しました。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」を打ち切り終了しました。

KAVS1850-E

The logical host (ホスト名) is ignored because the number of logical hosts set for the queueless agent exceeds the limit.

キューレスエージェントに設定された論理ホストの数が上限値を超えているため、論理ホスト(ホスト名)は無効です

キューレスエージェントサービスにアタッチされている論理ホストの数が，上限値である9ホストに達しているため，論理ホスト「ホスト名」を新たにアタッチできません。

（S）

処理を続行します。

（O）

同時にキューレスエージェントサービスへアタッチできる論理ホスト数は9です。

必要のない論理ホストをajsqldetachコマンドでデタッチし，ajsqlattachコマンドを実行して，論理ホスト「ホスト名」を再度アタッチしてください。

（例）

論理ホストLhostをデタッチする場合

次のようにajsqldetachコマンドを実行してください。

ajsqldetach -h Lhost

ajsqldetachコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqldetach」を参照してください。

論理ホストLhostをアタッチする場合

次のようにajsqlattachコマンドを実行してください。

ajsqlattach -h Lhost

ajsqlattachコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlattach」を参照してください。

KAVS1851-I

The file transmission service will now start.

ファイル転送サービスを開始します

キューレスファイル転送サービスを開始します。

（S）

キューレスファイル転送サービスを開始します。

KAVS1852-I

The file transmission service will now stop.

ファイル転送サービスを終了します

キューレスファイル転送サービスを終了します。

（S）

キューレスファイル転送サービスを終了します。

KAVS1853-I

The file transmission service will now terminate.

ファイル転送サービスを打ち切ります

強制終了要求を受け付けたため，キューレスファイル転送サービスを打ち切ります。

（S）

キューレスファイル転送サービスを終了します。

KAVS1854-E

The file transmission service abnormally ended.

ファイル転送サービスが異常終了しました

キューレスファイル転送サービスが異常終了しました。

（S）

キューレスファイル転送サービスを終了します。

（O）

このメッセージの直前に出力されるメッセージの対処方法に従って対処後，キューレスファイル転送サービスを再起動してください。

KAVS1855-W

Character code conversion failed. :保守情報1 (保守情報2)

文字コード変換に失敗しました:保守情報1(保守情報2)

文字コード変換に失敗しました。そのため，次に示す問題が発生します。

実行結果詳細が文字化けして表示される

転送先ファイルに指定したファイルの内容が不正な文字コードになる

（S）

処理を続行します。

（O）

システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1859-W

An attempt to transmit the result file for the job (ジョブ名) has failed.

ジョブ(ジョブ名)の結果ファイルの転送処理でエラーが発生しました

キューレスジョブの結果ファイルの転送処理でエラーが発生しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVSで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合は，そちらのメッセージの説明も参照してください。

注意事項

ジョブの詳細定義で標準エラー出力ファイルを定義していなくても，標準エラー出力ファイルの一時ファイルが作成され，マネージャーホストに転送されます。標準エラー出力ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.10.1 標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルの注意事項」を参照してください。

ジョブの終了コードにジョブプロセスの終了コードが設定されるとともに，終了判定に従ってジョブの状態が「正常終了」，「警告検出終了」，または「異常検出終了」になります。また，結果ファイルは再送されないでジョブの終了が優先されるため，JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで標準エラー出力ファイルの内容を参照できません。

KAVS1860-W

Shared memory could not be allocated, but startup processing will continue. :保守情報1 保守情報2

共有メモリーの確保に失敗しましたが起動処理を続行します:保守情報1 保守情報2

システムリソースの一つである共有メモリーの確保に失敗しました。サービスのアカウント以外でジョブを実行した場合，jp1execコマンドを使用したジョブを強制終了できないおそれがあります。

（S）

要求処理を続行します。

（O）

jp1execコマンドを使用したジョブを強制終了する必要がある場合は，ほかの不要なアプリケーションを停止したあと，JP1/AJS3 Queueless Agentサービスを再起動してください。

KAVS1861-E

The file transmission failed.

ファイル転送が失敗しました

ファイル転送処理中にマネージャーホストとエージェントホスト間で通信処理に失敗したため，ファイル転送に失敗しました。

（S）

ジョブ実行処理を続行します。

（O）

pingコマンド，およびjp1pingコマンドを実行して，マネージャーホスト，エージェントホスト間で正常に通信できることを確認してください。そのあと，エラーとなったキューレスジョブを再度実行してください。

問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1862-I

The queueless cluster process (論理ホスト名) will now start.

キューレスクラスタプロセス(論理ホスト名)を開始します

論理ホスト「論理ホスト名」のキューレスクラスタプロセスを開始します。

（S）

キューレスクラスタプロセス「論理ホスト名」を開始します。

KAVS1863-I

The queueless cluster process (論理ホスト名) has started.

キューレスクラスタプロセス(論理ホスト名)を開始しました

論理ホスト「論理ホスト名」のキューレスクラスタプロセスを開始しました。

（S）

キューレスクラスタプロセス「論理ホスト名」を開始しました。

KAVS1864-E

The queueless cluster process (論理ホスト名) ended abnormally.: 保守情報1(保守情報2) 保守情報3

キューレスクラスタプロセス(論理ホスト名)が異常終了しました:保守情報1(保守情報2)保守情報3

論理ホスト「論理ホスト名」のキューレスクラスタプロセスが異常終了しました。

（S）

キューレスクラスタプロセス「論理ホスト名」を終了します。

（O）

キューレスクラスタプロセスが異常終了した要因として，次の内容が考えられます。

論理ホスト名が255バイト以上である

プロセス起動中にメモリー不足が発生した

論理ホストのアタッチに失敗する

論理ホストのデタッチに失敗する

保守情報2がinvalid hostnameの場合は，論理ホスト名が256バイト以上になっています。255バイト以下となるように設定してください。

保守情報2がattach failedまたは保守情報2がdetach failedの場合は，論理ホストのアタッチまたはデタッチに失敗しています。このメッセージの直前に出力されるメッセージの対処方法に従って対処してください。

保守情報2がinsufficient memoryの場合は，メモリー不足が発生しています。このメッセージの直前に出力されるメッセージの対処方法に従って対処してください。

それ以外の場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1865-E

File transmission is impossible because an attempt to create the process failed. : 保守情報1 (保守情報2)

プロセスの生成に失敗したためファイル転送できません:保守情報1(保守情報2)

システム内で起動しているプロセス数が多過ぎるため，ファイル転送を行うキューレスファイル転送ワーカプロセスの生成に失敗したためファイル転送できません。

（S）

キューレスファイル転送ワーカプロセスの実行を中止します。

（O）

システムで同時に起動できるプロセス数の制限を超えているおそれがあります。psコマンドなどで，システム上に起動されているプロセスの数を確認してください。プロセス数の制限を超えていない状態で，エラーとなったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

また，カーネルパラメーターに設定されているプロセス数の制限は，現在の運用に適していないおそれがあります。システム全体で見直しを実施し，必要に応じて値を変更してください。

JP1/AJS3についてのカーネルパラメーターの見積もりは，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.2.5 カーネルパラメーターを見積もる」を参照してください。

KAVS1866-E

The file transmission failed due to insufficient memory.

メモリ不足のためファイル転送できません

ファイル転送処理中にメモリー不足が発生したため，ファイル転送できません。

（S）

キューレスファイル転送ワーカプロセスの実行を中止します。

（O）

Windowsの場合はタスクマネージャー，UNIXの場合はtopコマンドなどを使用してメモリーの空き状態を確認してください。

ファイル転送に必要なメモリーを確保できる状態になるまで待ち，エラーとなったキューレスジョブを再度実行してください。

KAVS1867-E

The file transmission service of the host (ホスト名) cannot be connected, so the job (ジョブ名) cannot be executed.

ホスト(ホスト名)のファイル転送サービスに接続できないため、ジョブ(ジョブ名)が実行できません

マネージャーホスト「ホスト名」のキューレスファイル転送サービスに接続できないため，キューレスジョブ「ジョブ名」を実行できません。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

pingコマンド，およびjp1pingコマンドを実行してエージェントホストからマネージャーホスト「ホスト名」へ通信できること，およびマネージャーホスト「ホスト名」でキューレスファイル転送サービスが起動されていることを確認してください。そのあと，エラーとなったキューレスジョブを再度実行してください。

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1868-E

The FTP host (ホスト名) is unknown, so the job (ジョブ名) cannot be executed.

ファイル転送元のホスト名(ホスト名)が解決できないため、ジョブ(ジョブ名)が実行できません

マネージャーホスト名「ホスト名」からIPアドレスを解決できないため，キューレスジョブ「ジョブ名」を実行できません。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

エージェントホスト上でマネージャーホスト名「ホスト名」のIPアドレスを解決できるように，hostsファイル，jp1hostsファイル，jp1hosts2ファイル，またはDNSの設定を見直し，マネージャーホストのIPアドレスが正しく設定されていることを確認してください。そのあと，エラーとなったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1869-E

The FTP server of the host (ホスト名) cannot be reached, so the job (ジョブ名) cannot be executed.

ファイル転送元のホスト(ホスト名)に到達できないため、ジョブ(ジョブ名)が実行できません

マネージャーホスト「ホスト名」との通信処理に失敗したため，キューレスジョブ「ジョブ名」を実行できません。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

pingコマンド，およびjp1pingコマンドを実行してエージェントホストからマネージャーホスト「ホスト名」へ通信できることを確認してください。そのあと，エラーとなったキューレスジョブを再度実行してください。

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1870-E

The file transmission service of the host (ホスト名) cannot be connected, so an attempt to report the result failed. : ジョブ名

ホスト(ホスト名)のファイル転送サービスに接続できないため、結果通知に失敗しました:ジョブ名

マネージャーホスト「ホスト名」のキューレスファイル転送サービスに接続できないため，ジョブ実行結果通知に失敗しました。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「異常検出終了」にします。ただし，環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」が設定されている場合は，終了判定に従ってキューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「正常終了」，「警告検出終了」，または「異常検出終了」にします。

（O）

pingコマンド，およびjp1pingコマンドを実行してエージェントホストからマネージャーホスト「ホスト名」へ通信できること，およびマネージャーホスト「ホスト名」でキューレスファイル転送サービスが起動されていることを確認してください。そのあと，必要に応じてエラーになったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

注意事項

このメッセージの前後にメッセージKAVS1859-Wが出力されている場合は，結果ファイルの転送処理でエラーが発生しています。環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」を設定している場合は，結果ファイルの転送処理で発生したエラーが無視されるため，JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで標準エラー出力ファイルの内容を参照できません。

KAVS1871-E

The manager host (ホスト名) is unknown, so an attempt to report the result failed. : ジョブ名

マネージャーのホスト名(ホスト名)が解決できないため、結果通知に失敗しました:ジョブ名

マネージャーホスト名「ホスト名」のIPアドレス解決に失敗し，マネージャーホスト名「ホスト名」へ接続することができなかったため，ジョブ実行結果通知に失敗しました。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「異常検出終了」にします。ただし，環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」が設定されている場合は，終了判定に従ってキューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「正常終了」，「警告検出終了」，または「異常検出終了」にします。

（O）

エージェントホスト上でマネージャーホスト名「ホスト名」のIPアドレスが解決できるように，hostsファイル，jp1hostsファイル，jp1hosts2ファイル，またはDNSに，マネージャーホスト名，およびマネージャーホストのIPアドレスが設定されていることを確認してください。そのあと，必要に応じてエラーになったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

注意事項

このメッセージの前後にメッセージKAVS1859-Wが出力されている場合は，結果ファイルの転送処理でエラーが発生しています。環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」を設定している場合は，結果ファイルの転送処理で発生したエラーが無視されるため，JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで標準エラー出力ファイルの内容を参照できません。

KAVS1872-E

The host (ホスト名) of the manager is unknown, so an attempt to report the result failed. : ジョブ名

マネージャーのホスト(ホスト名)に到達できないため、結果通知に失敗しました:ジョブ名

マネージャーホスト「ホスト名」との通信処理に失敗したため，ジョブ実行結果通知に失敗しました。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「異常検出終了」にします。ただし，環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」が設定されている場合は，終了判定に従ってキューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「正常終了」，「警告検出終了」，または「異常検出終了」にします。

（O）

hostsファイル，jp1hostsファイル，jp1hosts2ファイル，またはDNSに設定されているマネージャーホストのIPアドレスが誤っているおそれがあります。正しいIPアドレスが登録されていることを確認してください。また，pingコマンド，およびjp1pingコマンドを実行してエージェントホストからマネージャーホスト「ホスト名」へ通信できることを確認してください。そのあと，必要に応じてエラーになったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

注意事項

このメッセージの前後にメッセージKAVS1859-Wが出力されている場合は，結果ファイルの転送処理でエラーが発生しています。環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」を設定している場合は，結果ファイルの転送処理で発生したエラーが無視されるため，JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで標準エラー出力ファイルの内容を参照できません。

KAVS1873-E

The specified file (ファイル名) cannot be opened.

指定したファイル(ファイル名)がオープンできません

ファイル「ファイル名」がオープンできません。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

ファイル「ファイル名」がオープンできなかった要因として，次の内容が考えられます。

ディスクの空き容量が不足している。

メモリーが不足している。

ファイル「ファイル名」がない。

キューレスエージェントサービスのアカウント，またはジョブ実行ユーザーにファイル作成先ディレクトリの書き込み権限，読み取り権限が設定されていない。

ファイル作成先ディレクトリに，ファイルと同じ名前のディレクトリが作成されている。

ファイル名「ファイル名」が255文字以上である。

上記要因を取り除いてから，エラーとなったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

KAVS1874-E

You do not have permission for the specified file (ファイル名).

指定したファイル(ファイル名)に権限がありません

キューレスエージェントサービスのアカウントに，キューレスジョブ実行時に指定したファイル「ファイル名」に対して権限がありません。または，ファイル「ファイル名」にフォルダ名を指定しています。

（S）

キューレスジョブの状態を「起動失敗」にします。

（O）

指定したファイル「ファイル名」に対して，キューレスエージェントサービスのアカウントで読み込み，または書き込みができる適切な権限を設定したあと，エラーとなったキューレスジョブを再度実行してください。

ファイル「ファイル名」にフォルダ名を指定していた場合は，ファイル名を指定したあと，エラーとなったキューレスジョブを再度実行してください。

KAVS1875-E

The class name is too long. (クラス名) (logical host =論理ホスト)

クラス名(クラス名)が長すぎます(論理ホスト=論理ホスト)

該当する論理ホストの環境設定パラメーターに指定したクラス名「クラス名」が長過ぎます。

（S）

キューレスエージェントサービス起動処理，または論理ホストのアタッチ処理を続行します。ただし，該当するクラスはジョブ実行先クラスとして登録されません。

（O）

エラーとなったクラス名「クラス名」を63バイト以内で定義し，キューレスエージェントサービスを再起動，またはエラーとなった論理ホストをデタッチしたあと，再度アタッチしてください。

KAVS1876-E

The class (クラス名) already exists. (logical host =論理ホスト)

クラス(クラス名)は既に存在します(論理ホスト=論理ホスト)

該当する論理ホスト「論理ホスト」の環境設定パラメーターに，同じ名称のクラス「クラス名」を設定しています。

（S）

キューレスエージェントサービス起動処理を続行します。

（O）

論理ホストのクラス名に重複がないことを確認し，キューレスエージェントサービスを再起動してください。ただし，再起動しなくても該当するクラスはジョブ実行先クラスとして使用できます。

KAVS1877-E

Memory is insufficient, so the class (クラス名) cannot be used. (logical host =論理ホスト)

メモリ不足のため、クラス(クラス名)は使用できません(論理ホスト=論理ホスト)

メモリー不足が発生したため，クラス「クラス名」は使用できません。

（S）

該当するクラスの作成処理を中止して，キューレスエージェントサービス起動処理，または論理ホストのアタッチ処理を続行します。

（O）

Windowsの場合はタスクマネージャー，UNIXの場合はtopコマンドなどを使用してメモリーの空き状態を確認してください。

クラスの使用に必要なメモリーを確保できる状態になるまで待ち，キューレスエージェントサービスを再起動，またはエラーとなった論理ホストをデタッチしたあと，再度アタッチしてください。

KAVS1878-E

The class (クラス名) cannot be created because a JP1/AJS2 environment setting is incorrect.(logical host=論理ホスト名, label=環境設定パラメーター名)

JP1/AJS2環境設定の設定値に誤りがあるためクラス(クラス名)は作成できません(論理ホスト=論理ホスト名，ラベル=環境設定パラメーター名)

JP1/AJS3環境設定の環境設定パラメーター値に誤りがあるため，クラス「クラス名」の作成に失敗しました。

（S）

該当するクラスの作成処理を中止して，キューレスエージェントサービス起動処理，または論理ホストのアタッチ処理を続行します。

（O）

ホスト「論理ホスト名」におけるラベル「環境設定パラメーター名」の設定値の誤りを取り除き，キューレスエージェントサービスを再起動，またはエラーとなった論理ホストをデタッチしたあと，再度アタッチしてください。

KAVS1879-E

An error occurred in the file (ファイル名). : 保守情報

ファイル(ファイル名)の処理でエラーが発生しました:保守情報

ファイル「ファイル名」の処理でエラーが発生しました。

（S）

キューレスジョブの状態を「起動失敗」にします。

（O）

ファイル「ファイル名」がエラーとなった要因として，次の内容が考えられます。

ディスクの空き容量が不足している。

メモリーが不足している。

ファイル作成先ディレクトリに書き込み権限がない。

ファイル作成先ディレクトリに，ファイルと同じ名前のディレクトリが作成されている。

ファイル名「ファイル名」が255文字以上である。

上記要因を取り除いてから，エラーとなったキューレスジョブを再度実行してください。

KAVS1880-E

Execution of the job (ジョブ名) failed because the OS user (OSユーザー名) does not have permission to log on as a batch job.

OSユーザー(OSユーザー名)にバッチジョブとしてログオンの権限がないため、ジョブ(ジョブ名)が実行できません

環境設定パラメーターUACAdministratorsExecに「1」を指定している場合に，OSユーザー「OSユーザー」に「バッチ ジョブとしてログオン」の権限がないため，キューレスジョブ「ジョブ名」を実行できません。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」を「起動失敗」状態にします。

（O）

OSユーザー「OSユーザー名」に，セキュリティーポリシーで「バッチ ジョブとしてログオン」の権限を設定し，エラーとなったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.22 UAC機能有効時にAdministrators権限でジョブを実行するための設定」を参照してください。

KAVS1881-E

An error occurred in the check processing of user mapping. (logical host=論理ホスト名, function=保守情報1, code=保守情報2)

ユーザーマッピングのチェック処理でエラーが発生しました(論理ホスト名=論理ホスト名，関数名=保守情報1，コード=保守情報2)

ユーザーマッピングの設定が正しく行われていなかったため，処理に失敗しました。

（S）

キューレスジョブの状態を「起動失敗」にします。

（O）

該当する論理ホスト「論理ホスト名」のセットアップに失敗している，ジョブの詳細定義で「実行ユーザー種別」に「所有ユーザー」を指定している場合に「所有者」を指定していない，または環境が壊れているおそれがあります。統合トレースログを参照してエラーメッセージが出力されていないことを確認してください。エラーメッセージが出力されている場合は，該当するメッセージの対処に従ってエラー要因を取り除いたあと，キューレスエージェントサービスを再起動してエラーとなったキューレスジョブを再度実行してください。

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1882-E

The user mapping definition of the JP1 user (JP1ユーザー名) on the host (ホスト名) was not found. (logical host =論理ホスト名)

ホスト(ホスト名)のJP1ユーザー(JP1ユーザー名)のユーザーマッピング定義がありません(論理ホスト=論理ホスト名)

マネージャーホスト「ホスト名」のJP1ユーザー「JP1ユーザー名」のユーザーマッピング定義がありません。

（S）

キューレスジョブの状態を「起動失敗」にします。

（O）

JP1ユーザー「JP1ユーザー名」が，論理ホストのユーザーマッピング情報に定義されていることを確認し，エラーとなったキューレスジョブを再度実行してください。

ユーザーマッピングの設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3.1.1 JP1/Baseのセットアップ」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.1.1 JP1/Baseのセットアップ」（UNIXの場合）を参照してください。

KAVS1883-E

The JP1 user (JP1ユーザー名) on the host (ホスト名) cannot be mapped to the OS user (OSユーザー名). (logical host =論理ホスト名)

ホスト(ホスト名)のJP1ユーザー(JP1ユーザー名)はOSユーザー(OSユーザー名)にマッピングできません(論理ホスト=論理ホスト名)

マネージャーホスト「ホスト名」のJP1ユーザー「JP1ユーザー名」はOSユーザー「OSユーザー名」にマッピングできません。

（S）

キューレスジョブの状態を「起動失敗」にします。

（O）

OSユーザー「OSユーザー名」は，JP1ユーザー「JP1ユーザー名」にマッピングされていません。エージェントホスト上で，JP1ユーザー「JP1ユーザー名」にOSユーザー「OSユーザー名」がマッピングされていることを確認したあと，エラーとなったキューレスジョブを再度実行してください。

ユーザーマッピングの設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3.1.1 JP1/Baseのセットアップ」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.1.1 JP1/Baseのセットアップ」（UNIXの場合）を参照してください。

KAVS1884-E

The OS user (ユーザー名) was not found in the passwd file.

OSユーザー(ユーザー名)はパスワードファイルに未登録です

ジョブを実行しようとしたOSユーザーの情報の取得に失敗しました。

（S）

キューレスジョブの状態を「起動失敗」にします。

（O）

JP1ユーザーにマッピングしたOSユーザーが存在していること，およびログオンできることを確認し，エラーとなったキューレスジョブを再度実行してください。

また，ジョブの開始時または終了時にOSユーザーの登録，削除，またはパスワード変更などを行うと，このメッセージが出力されることがあります。その場合は，OSユーザーの登録，削除，またはパスワード変更が終了したあとに，該当するジョブを再実行してください。

なお，環境設定パラメーターAJSQL_GETPASSWD_FTPRETRYINTERVALまたはAJSQL_GETPASSWD_AGTRETRYINTERVALを設定することでこの問題を回避できます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.20 ユーザー情報取得時のリトライを変更する設定」を参照してください。

KAVS1885-E

An attempt to open the file (ファイル名) failed. : 保守情報1 (保守情報2)

ファイル(ファイル名)のオープンに失敗しました:保守情報1(保守情報2)

ファイル「ファイル名」のオープンに失敗しました。

（S）

キューレスエージェントサービスが起動処理でこのメッセージを出力した場合，サービス起動処理を中止します。

キューレスジョブ起動時にこのメッセージを出力した場合，該当するキューレスジョブの状態を「起動失敗」とします。

キューレスジョブ終了時にこのメッセージを出力した場合，該当するキューレスジョブの状態を「異常検出終了」とします。

（O）

次のエラー要因を取り除いたあと，キューレスエージェントサービスの再起動，またはエラーとなったキューレスジョブを再度実行してください。

保守情報1に「No such file or directory」と出力された場合，ファイル「ファイル名」のディレクトリパスがあることを確認してください。

保守情報1に「Permission denied」と出力された場合，キューレスエージェントサービス起動ユーザー，および該当するキューレスジョブを実行するOSユーザーに，ファイル「ファイル名」のディレクトリパスで読み込み，および書き込みができる適切な権限が設定されていることを確認してください。

保守情報1の出力内容が上記以外であった場合，出力内容に従ってエラー要因を取り除いてください。

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1886-E

A socket communication error occurred. : 保守情報1 (保守情報2, 保守情報3)

ソケット通信でエラーが発生しました:保守情報1(保守情報2，保守情報3)

ソケット通信でエラーが発生しました。

（S）

キューレスジョブ実行時にこのメッセージが出力された場合は，該当するキューレスジョブを「起動失敗」とします。キューレスジョブ実行制御関連のコマンド実行時にこのメッセージが出力された場合は，該当するコマンドは異常終了します。

（O）

このメッセージが出力されたあとのメッセージで対応してください。

KAVS1887-E

Invalid data was received. (IPCID= IPアドレス)

不正なデータを受信しました(IPCID=IPアドレス)

「IPアドレス」に示されている接続元から，不正なデータを受信しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

IPアドレスから接続元を確認し，問題のないことを確認してください。

KAVS1888-E

An error occurred during the reading of the passwd file. : 保守情報1 (保守情報2)

パスワードファイルの読み取りでエラーが発生しました:保守情報1(保守情報2)

パスワードファイルの読み取りでエラーが発生しました。

（S）

キューレスジョブの状態を「起動失敗」にします。

（O）

キューレスジョブ実行時にマッピングしているOSユーザーが存在していることを確認してください。また，キューレスエージェントサービス起動ユーザーが，passwdファイル（/etc/passwd）の読み込みができるよう適切な権限が設定されていることを確認してください。そのあと，エラーとなったキューレスジョブを再度実行してください。

また，ジョブの開始時または終了時にOSユーザーの登録，削除，またはパスワード変更などを行うと，このメッセージが出力されることがあります。その場合は，OSユーザーの登録，削除，またはパスワード変更が終了したあとに，該当するジョブを再実行してください。

なお，環境設定パラメーターAJSQL_GETPASSWD_FTPRETRYINTERVALまたはAJSQL_GETPASSWD_AGTRETRYINTERVALを設定することでこの問題を回避できます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.20 ユーザー情報取得時のリトライを変更する設定」を参照してください。

KAVS1889-E

An attempt to read the file (ファイル名) failed. : 保守情報1 (保守情報2)

ファイル(ファイル名)の読み込みに失敗しました:保守情報1(保守情報2)

ファイル「ファイル名」の読み込みに失敗しました。

（S）

キューレスジョブの状態を「起動失敗」にします。

（O）

次のエラー要因を取り除いたあと，エラーとなったキューレスジョブを再度実行してください。

保守情報1に「No such file or directory」と出力された場合，ファイル「ファイル名」がありません。該当するファイル「ファイル名」があることを確認してください。

保守情報1に「Permission denied」と出力された場合，ファイル「ファイル名」の読み込みに失敗しています。キューレスエージェントサービスの起動ユーザー，およびマッピングされたOSユーザーでファイル「ファイル名」の読み込みができるように，該当するファイル，およびディレクトリパスに適切な権限を設定してください。

保守情報1の出力内容が上記以外であった場合，出力内容に従ってエラー要因を取り除いてください。

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1890-E

An attempt to write to the file (ファイル名) failed. : 保守情報1 (保守情報2)

ファイル(ファイル名)の書き込みに失敗しました:保守情報1(保守情報2)

ファイル「ファイル名」の書き込みに失敗しました。

（S）

キューレスジョブの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

次のエラー要因を取り除いたあと，エラーとなったキューレスジョブを再度実行してください。

保守情報1に「No such file or directory」と出力された場合，ファイル「ファイル名」に出力されたディレクトリパスがあることを確認してください。

保守情報1に「Permission denied」と出力された場合，キューレスエージェントサービス起動ユーザー，および該当するキューレスジョブを実行するOSユーザーに，ファイル「ファイル名」のディレクトリパスに対して読み込み，および書き込みができる適切な権限が設定されていることを確認してください。

保守情報1の出力内容が上記以外であった場合，出力内容に従ってエラー要因を取り除いてください。また，次の原因も考えられます。該当するエラー要因を取り除いてください。

・ディスクの空き容量が不足している

・メモリーが不足している

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1891-E

An attempt to open the socket failed. : 保守情報1 (保守情報2)

ソケットのオープンに失敗しました:保守情報1(保守情報2)

ソケットの初期化に失敗しました。

（S）

このメッセージを出力したサービスを終了します。

（O）

メモリー不足のおそれがあります。Windowsの場合はタスクマネージャー，UNIXの場合はtopコマンドなどを使用してメモリーの空き状態を確認し，起動に失敗したサービスを再起動してください。

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1892-E

The shared memory size is invalid. (size=サイズ)

共有メモリのサイズが不正です(サイズ=サイズ)

共有メモリーのサイズが不正です。

（S）

キューレスエージェントサービスを終了します。

（O）

次のどちらかの操作を実施し，キューレスエージェントサービスを再起動してください。

現在設定されている共有メモリーのサイズに合わせて，最大同時ジョブ実行数を減らす

最大同時ジョブ実行数に合わせて，カーネルパラメーターで設定している共有メモリーのサイズを増加する

最大同時実行ジョブ数は，環境設定パラメーターAJSQL_JOBMAXで設定します。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.10 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

また，JP1/AJS3で使用するカーネルパラメーターの見積もりについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.2.5 カーネルパラメーターを見積もる」を参照してください。

KAVS1893-E

Too many shared memories exist on the system.

システムの共有メモリ数が多すぎます

システムで使用している共有メモリーの数が多過ぎるため，キューレスエージェントサービスで共有メモリーを使用できません。

（S）

キューレスエージェントサービスを終了します。

（O）

システムに必要な共有メモリー数を算出し，カーネルパラメーターの値を適切な値に変更してください。変更後，キューレスエージェントサービスを再起動してください。

JP1/AJS3の運用に必要な共有メモリーの見積もりについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.2.5 カーネルパラメーターを見積もる」を参照してください。

KAVS1894-E

The number of shared memory attaches is invalid.

共有メモリのアタッチ数が不正です

キューレスエージェントサービスに共有メモリーはアタッチできません。

（S）

キューレスエージェントサービスを終了します。

（O）

キューレスエージェントサービスに共有メモリーをアタッチできるよう，該当するカーネルパラメーターの値を1以上に設定してください。変更後，キューレスエージェントサービスを再起動してください。

KAVS1896-E

A log file (ファイル名) error occurred. : 保守情報1 (保守情報2)

ログファイル(ファイル名)でエラーが発生しました:保守情報1(保守情報2)

ログファイル「ファイル名」のオープンまたは書き込み処理でエラーが発生しました。

（S）

キューレスエージェントサービス起動時にこのメッセージが出力された場合，サービス起動処理を続行します。ただし，ログファイル「ファイル名」にログは出力されません。

キューレスジョブ実行時にこのメッセージが出力された場合，キューレスジョブ実行処理を続行します。ただし，ログファイル「ファイル名」へ該当するキューレスジョブのログは出力されません。

（O）

次のどれかの対処を実施してください。

保守情報1に「No such file or directory」と出力された場合，ログファイル「ファイル名」が削除されているおそれがあります。ファイルがあるかどうかを確認し，ファイルがない場合は，キューレスエージェントサービスを再起動してください。

保守情報1に「Permission denied」と出力された場合，ログファイル「ファイル名」に対する読み込み，および書き込み権限が変更されているおそれがあります。キューレスエージェントサービス起動ユーザー，およびキューレスジョブを実行するOSユーザーから，ログファイル「ファイル名」に対して読み込み，および書き込みができるよう権限を変更し，キューレスエージェントサービスを再起動してください。

保守情報1の出力内容が上記以外であった場合，出力内容に従ってエラー要因を取り除き，キューレスエージェントサービスを再起動してください。

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1897-E

An attempt to start the job (ジョブ名).

ジョブ(ジョブ名)の起動に失敗しました

内部的なエラーによって，キューレスジョブ「ジョブ名」の起動に失敗しました。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」または「異常検出終了」にします。

（O）

エラーとなったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。再実行しても起動に失敗した場合は，キューレスエージェントサービスを再起動したあと，エラーとなったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

なお，WindowsのUAC機能が有効で，ジョブ実行OSユーザーがAdministratorsグループのOSユーザーの場合は，該当するジョブに対してAdministrators権限が無効になっている場合があります。ビルトインAdministratorアカウントでジョブを実行するか，「UAC機能有効時にAdministrators権限でジョブを実行するための設定」を有効にしてからジョブを実行してください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.22 UAC機能有効時にAdministrators権限でジョブを実行するための設定」を参照してください。

上記の対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1898-I

The connection was reset by the peer.

接続がリセットされました

キューレスエージェントサービスとキューレスジョブリクエストプロセスとの接続，またはキューレスエージェントサービスとキューレスファイル転送サービスとの接続がリセットされました。

（S）

処理を続行します。

（O）

エラーによって接続がリセットされた場合は，このメッセージの直前にエラー要因を示すメッセージが出力されます。出力されたメッセージの対処方法に従って対処してください。

KAVS1900-W

The queueless job request process (スケジューラーサービス名:識別番号) abnormally ended. : 保守情報

キューレスジョブリクエストプロセス(スケジューラーサービス名:識別番号)が異常終了しました : 保守情報

キューレスジョブリクエストプロセスが異常終了したことを通知するメッセージです。

（S）

キューレスジョブリクエストプロセスの処理を中止します。

しきい値に達するまで，該当するキューレスジョブリクエストプロセスを再起動します。

しきい値に達した場合は，該当するキューレスジョブリクエストプロセスを閉塞します。

（O）

メモリー不足かシステムで起動できるプロセス数の上限に達したおそれがあります。

UNIXの場合，カーネルパラメーターのメモリーに関する設定値とプロセスに関する設定値を見直し，再設定してください。

カーネルパラメーター，使用するメモリーの見積もり方法については，リリースノートを参照してください。

現象発生時に稼働しているプロセスの状態を確認し，見積もり値以上のメモリーがあるか確認してください。

キューレスジョブリクエスト多重度が多過ぎるおそれがあります。環境設定パラメーターQUEUELESSMULTIREQに「1」以外を指定している場合は，「1」を指定したあとにスケジューラーサービスを再起動してください。

原因不明の場合は，資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

なお，スケジューラーサービスを再起動するとき，ジョブ制限停止で，ほかのジョブの終了を確認したあと，スケジューラーサービスを再起動することを推奨します。

KAVS1901-I

The queueless job request process (スケジューラーサービス名:識別番号) was rebooted.

キューレスジョブリクエストプロセス(スケジューラーサービス名:識別番号)を再起動しました

キューレスジョブリクエストプロセスを再起動したことを通知するメッセージです。

（S）

キューレスジョブリクエストプロセスを再起動しました。

KAVS1902-W

An attempt to reboot the queueless job request process (スケジューラーサービス名:識別番号) failed. : 保守情報

キューレスジョブリクエストプロセス(スケジューラーサービス名:識別番号)の再起動に失敗しました : 保守情報

キューレスジョブリクエストプロセスの再起動に失敗しました。原因として，キューレスジョブリクエストプロセスを複数起動したことによる，システムリソース不足などが考えられます。

（S）

該当するキューレスジョブリクエストプロセスを終了します。

（O）

前後のメッセージから，キューレスジョブリクエストプロセスの再起動に失敗した原因を調べて対処してください。

KAVS1903-E

The queueless job request process (スケジューラーサービス名:識別番号) was blocked because the maximum number of abnormally ended queueless job request abends was exceeded.

キューレスジョブリクエストプロセス異常終了回数のしきい値越えにより、キューレスジョブリクエストプロセス(スケジューラーサービス名:識別番号)が閉塞しました

キューレスジョブリクエストプロセスが異常終了した回数がしきい値を超えたことによって，キューレスジョブリクエストプロセスが閉塞しました。

（S）

しきい値が超えたことによって，キューレスジョブリクエストプロセスが閉塞しました。

（O）

メモリー不足かシステムで起動できるプロセス数の上限に達したおそれがあります。

UNIXの場合，カーネルパラメーターのメモリーに関する設定値とプロセスに関する設定値を見直し，再設定してください。

カーネルパラメーター，使用するメモリーの見積もり方法については，リリースノートを参照してください。

現象発生時に稼働しているプロセスの状態を確認し，見積もり値以上のメモリーがあるか確認してください。

キューレスジョブリクエスト多重度が多過ぎるおそれがあります。環境設定パラメーターQUEUELESSMULTIREQに「1」以外を指定している場合は，「1」を指定したあとにスケジューラーサービスを再起動してください。

原因不明の場合は，資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

なお，スケジューラーサービスを再起動するとき，ジョブ制限停止で，ほかのジョブの終了を確認したあと，スケジューラーサービスを再起動することを推奨します。

KAVS1904-E

All the queueless job request processes of the scheduler service (スケジューラーサービス名) are blocked.

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)の全てのキューレスジョブリクエストプロセスが閉塞しました

スケジューラーサービス上の，すべてのキューレスジョブリクエストプロセスが異常終了しました。原因として，キューレスジョブリクエストプロセスを複数起動したことによる，システムリソース不足が考えられます。

（S）

スケジューラーサービスを停止します。

（O）

前に出力されたメッセージKAVS1903-Eに従ってエラー要因を調査してください。エラー要因を取り除いたあと，スケジューラーサービスを再起動してください。

KAVS1905-W

The value specified for the maximum number of queueless job request processes in the environment setting parameter is outside the effective range. The default value (多重度) is assumed and processing is continued.

環境設定パラメーターに指定したキューレスジョブリクエストプロセス多重度が有効範囲外です。多重度(多重度)を仮定して処理を続行します

環境設定パラメーターのQUEUELESSMULTIREQが有効範囲外です。

（S）

「多重度」に示された値を仮定して処理を続行します。

（O）

多重度の値を修正したあと，スケジューラーサービスを再起動してください。

環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

KAVS1906-E

Initialization of a queueless job request process failed. : 保守情報

キューレスジョブリクエストプロセスの初期化に失敗しました:保守情報

キューレスジョブリクエストプロセスの初期化に失敗しました。

（S）

スケジューラーサービスを停止します。

（O）

前後のメッセージから，キューレスジョブリクエストプロセスの初期化が失敗した原因を調べて対処してください。

KAVS1907-E

The starting of a queueless job request process failed. : 保守情報

キューレスジョブリクエストプロセスの起動に失敗しました:保守情報

キューレスジョブリクエストプロセスの起動に失敗しました。原因として，キューレスジョブリクエストプロセスを複数起動したことによる，システムリソース不足などが考えられます。

（S）

スケジューラーサービスを停止します。

（O）

前後のメッセージから，キューレスジョブリクエストプロセスの起動に失敗した原因を調べて対処してください。

KAVS1908-W

An attempt to acquire the queueless job function linkage option failed. : 保守情報

キューレスジョブ機能連携オプションの取得に失敗しました。:保守情報

環境設定パラメーターのキューレスジョブ機能の連携オプションが不正か，ほかの障害による環境設定パラメーターの取得に失敗しました。

（S）

キューレスジョブ機能を使用しないでスケジューラーサービスを起動します。この状態でキューレスジョブを実行した場合，そのジョブは「起動失敗」状態で終了します。

（O）

ajsqlsetupコマンドを使用してキューレスジョブ機能をセットアップしたあとに，スケジューラーサービスを再起動してください。

キューレスジョブ機能のセットアップを正しく行っている場合は，前後のメッセージからエラーの原因を調べて対処してください。

ajsqlsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlsetup」を参照してください。

KAVS1909-E

The queueless job (ジョブ名) cannot be executed.

キューレスジョブ(ジョブ名)を実行できません

キューレスジョブを実行できません。次の原因が考えられます。

キューレスジョブ機能が正しくセットアップされていない。

キューレスジョブリクエストプロセスの多重度に0を設定している。

（S）

キューレスジョブの状態を「起動失敗」にします。

（O）

ajsqlsetupコマンドを使用してキューレスジョブ実行環境をセットアップしたあとに，スケジューラーサービスを再起動してください。また，環境設定パラメーターQUEUELESSMULTIREQに「0」を指定している場合は，1〜8の値を指定したあとにスケジューラーサービスを再起動してください。

ajsqlsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlsetup」を参照してください。

KAVS1920-E

An error occurred during the starting of the queueless job request process (スケジューラーサービス名:識別番号). : 保守情報

キューレスジョブリクエストプロセス(スケジューラーサービス名:識別番号)の起動処理時にエラーが発生しました:保守情報

キューレスジョブリクエストプロセスの起動処理時にエラーが発生しました。

（S）

キューレスジョブリクエストプロセスを停止します。

（O）

前後のメッセージから，キューレスジョブリクエストプロセスの起動に失敗した原因を調べて対処してください。

KAVS1921-E

An attempt to connect with a queueless job execution agent (エージェント名) failed. : 保守情報

キューレスジョブ実行エージェント(エージェント名)との接続に失敗しました:保守情報

キューレスジョブ実行エージェントとの接続に失敗しました。

（S）

キューレスジョブの実行要求した場合は，該当するジョブを起動失敗にします。

キューレスジョブの状態を問い合わた場合は，該当するジョブの状態を「状態不明」にします。

ジョブに対する操作要求などを依頼した場合は，指定した操作が無効になります。

（O）

キューレスジョブ実行エージェントが正しく起動していることを確認したあと，再度キューレスジョブを実行してください。

KAVS1922-W

The connection with the queueless job execution agent (エージェント名) was closed. Reconnection processing started. : 保守情報

キューレスジョブ実行エージェント(エージェント名)との接続が切断されました。再接続処理を開始します:保守情報

キューレスジョブ実行エージェントとの接続が切断されました。

（S）

該当するキューレスジョブ実行エージェントに再接続します。

（O）

マネージャー側とエージェント側のメッセージから，エラーの原因を調べて対処してください。

マネージャー側で通信暗号化機能が無効になっていて，かつエージェント側で通信暗号化機能が有効になっているおそれがあります。通信暗号化機能が正しく設定されているか確認してください。正しく設定されていない場合は，正しく設定したあと，JP1/BaseサービスとJP1/AJS3サービスを再起動してください。

KAVS1923-E

A queueless job function cannot be used, processing to the job (ジョブ名)cannot be performed.

キューレスジョブ機能が使用できないため、ジョブ(ジョブ名)に対する処理を行うことができません

キューレスジョブ機能が使用できないため，ジョブに対する処理を行うことができません。次の原因が考えられます。

キューレスジョブ機能が正しくセットアップされていない。

キューレスジョブリクエストプロセス多重度に0を設定している。

（S）

このジョブを状態不明にします。

（O）

ajsqlsetupコマンドを使用してキューレスジョブ実行環境をセットアップしたあとに，スケジューラーサービスを再起動してください。また，環境設定パラメーターQUEUELESSMULTIREQに「0」を指定している場合は1〜8の値を指定したあとにスケジューラーサービスを再起動してください。

ajsqlsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlsetup」を参照してください。

KAVS1924-E

An attempt to reconnect with a queueless job execution agent (エージェント名) failed.: 保守情報

キューレスジョブ実行エージェント(エージェント名)との再接続に失敗しました:保守情報

キューレスジョブ実行エージェントとの再接続に失敗しました。

（S）

該当するキューレスジョブ実行エージェントで実行していたジョブの状態を「終了状態不明」にします。

（O）

マネージャー側とエージェント側のメッセージから，エラーの原因を調べて対処してください。

KAVS1925-E

An attempt to forcibly terminate a queueless job (ジョブ名) failed.

キューレスジョブ(ジョブ名)の強制終了に失敗しました

キューレスジョブの強制終了時に通信エラーが発生したため，強制終了に失敗しました。

（S）

ジョブに対する強制終了処理を中断します。

（O）

再度，このジョブに対する強制終了処理を行ってください。

KAVS1926-E

A class name is specified for the execution destination host name of a Jobnet.

ジョブネットの実行先ホスト名にクラス名が指定されています

ジョブネットの実行先ホスト名にクラス名が指定されています。

（S）

ジョブの状態を「起動失敗」にします。

（O）

このジョブを含むジョブネットの実行先ホスト名からクラス名を取り除いてください。

KAVS1927-E

The queueless job definition is invalid.

キューレスジョブの定義内容が不正です

キューレスジョブの定義内容が不正です。

（S）

ジョブの状態を「起動失敗」にします。

（O）

ジョブの定義内容を見直してください。

マクロ変数を使用している場合は，マクロ変数を置換すると使用できる文字列の最大長を超えている定義項目があるおそれがあります。

マクロ変数置換後の文字列が最大長を超えないようにしてから，ジョブを再実行してください。

KAVS1928-I

The job at the agent (エージェント名) was forcibly terminated.

エージェント(エージェント名)で実行中のジョブを強制終了しました

実行中のジョブを強制終了しました。

（S）

要求処理を終了します。

KAVS1929-I

The communication with the queueless job execution agent (エージェントホスト名) was restored.

キューレスジョブ実行エージェント(エージェントホスト名)との通信が回復しました

「エージェントホスト名」で示すキューレスジョブ実行エージェントとの通信が回復しました。

（S）

このメッセージ出力以前に，メッセージKAVS1922-Wが出力されている場合は，当該エージェントへ実行要求していたキューレスジョブの状態を確認します。

また，メッセージKAVS1930-Wが出力されていた場合には，通信障害中に要求できなかったジョブの実行要求や強制終了要求，状態確認要求を再送します。

KAVS1930-W

Could not connect with the queueless job execution agent (エージェントホスト名). Reconnection processing started. :保守情報

キューレスジョブ実行エージェント(エージェントホスト名)との接続ができませんでした。再接続処理を開始します :保守情報

「エージェントホスト名」に示されるキューレスジョブ実行エージェントに接続できなかったため，再接続処理を開始します。このメッセージが出力される要因として次の点が考えられます。

マネージャーホストまたはエージェントホストがLANに接続されていないなどのネットワーク障害がある

エージェントホストの名前解決ができない

エージェントの負荷が高く接続要求を処理できない

メモリー不足が発生している

エージェントのキューレスジョブ実行用のポート番号（jp1ajs2qlagt）の設定に誤りがある

キューレスジョブ実行エージェントまたはエージェントホスト自体が停止している

（S）

送信できなかったジョブの実行要求や強制終了要求，状態確認要求を再送するため，再接続処理を行います。このメッセージの出力後は，当該エージェントを障害エージェントとして管理し，障害エージェントへの要求はマネージャーホスト上で蓄えて，要求順に一つずつ再接続処理を行います。

再接続処理のタイムアウト時間はOSによって異なりますが，最大でも通信回復処理のタイムアウト時間を設定する環境設定パラメーターREQDAGTRECONNECTTIMEOUTに指定された時間で再接続処理を打ち切ります。

再接続処理は，60秒間隔で2回行いますが，回復できなかった場合は，処理要求に応じて下記エラーメッセージを出力し，要求を中止します。

ジョブの実行要求時 KAVS1931-E

ジョブの強制終了要求時 KAVS1932-E

ジョブの状態確認要求時 KAVS1933-E

再接続に成功した場合は，メッセージKAVS1929-Iを出力し，蓄えていた要求を順番に再送して障害状態から回復します。

（O）

マネージャーホスト，エージェントホストのログ，およびネットワークの状態を確認し，通信障害の原因を取り除いてください。

KAVS1931-E

Could not send the job execution request because an attempt to reconnect with the queueless job execution agent (エージェントホスト名) failed. :保守情報

キューレスジョブ実行エージェント(エージェントホスト名)との再接続に失敗したためジョブの実行要求ができませんでした :保守情報

「エージェントホスト名」に示されるキューレスジョブ実行エージェントとの通信が回復しなかったため，ジョブの実行要求に失敗しました。

次の原因が考えられます。

通信障害が発生している。

キューレスジョブ実行エージェントに，JP1/AJS3 - Agent Minimal Editionをインストールしたエージェントホストを指定している。

（S）

ジョブの実行要求を中止して，ジョブ状態を起動失敗にします。

（O）

通信障害が発生している場合，マネージャーホスト，エージェントホストのログ，およびネットワークの状態を確認し，通信障害の原因を取り除いてください。

エージェントホストがJP1/AJS3 - Agent Minimal Editionの場合，キューレスジョブは実行できません。ジョブの定義を確認し，実行先サービスを「標準」に変更するか，キューレスジョブ実行エージェントを変更してください。

KAVS1932-E

Could not forcibly terminate the job (ジョブ名) because an attempt to reconnect with the queueless job execution agent (エージェントホスト名) failed. :保守情報

キューレスジョブ実行エージェント(エージェントホスト名)との再接続に失敗したためジョブ(ジョブ名)の強制終了ができませんでした :保守情報

「エージェントホスト名」に示されるキューレスジョブ実行エージェントとの通信が回復しなかったため，ジョブの強制終了要求に失敗しました。

（S）

ジョブの強制終了要求を中止します。

（O）

マネージャーホスト，エージェントホストのログ，およびネットワークの状態を確認し，通信障害の原因を取り除いてください。

通信障害を取り除いたあと，必要に応じて再度ジョブの強制終了を行ってください。

KAVS1933-E

Could not confirm the job status because an attempt to reconnect with the queueless job execution agent (エージェントホスト名) failed. :保守情報

キューレスジョブ実行エージェント(エージェントホスト名)との再接続に失敗したためジョブの状態確認ができませんでした :保守情報

「エージェントホスト名」に示されるキューレスジョブ実行エージェントとの通信が回復しなかったため，ジョブの状態確認ができませんでした。

（S）

ジョブの状態確認要求を中止して，ジョブを終了状態不明にします。

（O）

マネージャーホスト，エージェントホストのログ，およびネットワークの状態を確認し，通信障害の原因を取り除いてください。

エージェントホストのログから，ジョブの実行状況を確認し，必要に応じてジョブ状態変更を行ってください。

KAVS1939-E

The macro variable (マクロ変数名) has not been inherited.

マクロ変数(マクロ変数名)が引き継がれていません

マクロ変数が引き継がれていません。

（S）

該当するキューレスジョブを起動失敗にします。

（O）

マクロ変数が先行ジョブから引き継がれていません。ジョブネットの定義を見直したあと，再度キューレスジョブを実行してください。

KAVS1940-E

An attempt to initialize the job-ID acquisition processing failed. : 保守情報

ジョブID取得処理の初期化でエラーが発生しました:保守情報

ジョブID取得処理の初期化でエラーが発生しました。

（S）

ジョブID取得処理の初期化を中止します。

（O）

システム管理者に連絡して「保守情報」から原因を調査してください。原因不明の場合は資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1941-E

The user does not have permission to access the job-ID management file. (ファイル名)

ジョブID管理用ファイル(ファイル名)に対する権限がありません

ジョブID管理用ファイルに対して正しい権限が設定されていません。

（S）

ジョブID取得処理の初期化を中止します。

（O）

ジョブID管理用ファイルに対して正しい権限を設定してください。または，ajsqlsetupコマンドでジョブID管理用ファイルを再作成してください。

ajsqlsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlsetup」を参照してください。

KAVS1942-E

The job-ID management file (ファイル名) data is invalid.

ジョブID管理用ファイル(ファイル名)のデータが不正です

ジョブID管理用ファイルのデータが不正です。

（S）

ジョブID取得処理の初期化を中止します。

（O）

ajsqlsetupコマンドでジョブID管理用ファイルを再作成してください。そのあと，コールドスタートでスケジューラーサービスを再起動させてください。

ajsqlsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlsetup」を参照してください。

KAVS1943-E

The job-ID management file (ファイル名) does not exist.

ジョブID管理用ファイル(ファイル名)が存在しません

ジョブID管理用ファイルがありません。

（S）

ジョブID取得処理の初期化を中止します。

（O）

ajsqlsetupコマンドでジョブID管理用ファイルを再作成してください。そのあと，コールドスタートでスケジューラーサービスを再起動させてください。

ajsqlsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlsetup」を参照してください。

KAVS1952-E

An attempt to acquire the port information of the queueless agent service failed. (service name: サービス名)

キューレスエージェントサービスのポート情報の取得に失敗しました(サービス名:サービス名)

接続しようとしているポート情報が読み込めません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ポート情報を正しく定義したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS1953-E

The status file specified by the queueless agent environment setup cannot be accessed.

キューレスエージェントの環境設定で指定されたステータスファイルにアクセスできません

次の要因によって，ステータスファイルのオープン，またはアクセスに失敗しました。

ディスクの空き容量が不足している

メモリーが不足している

キューレスエージェントサービス起動ユーザーが，ステータスファイルに対して読み込み権限がない

キューレスエージェントサービス起動ユーザーが，ステータスファイル作成先ディレクトリに対して書き込み権限がない

ステータスファイル作成先ディレクトリに，ステータスファイル名と同じ名前のディレクトリが作成されている

（S）

コマンドの実行を中止します。

キューレスクラスタプロセスの場合は，該当する論理ホストのアタッチ処理を中止します。アタッチ処理を中止した場合，デフォルトの設定ではキューレスクラスタプロセスは異常終了しないで起動処理を続行します。

キューレスクラスタプロセスを異常終了させたい場合は，環境設定パラメーターAJSQL_CLUSTERREQに「error」を設定してください。

AJSQL_CLUSTERREQの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.10 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

（O）

コマンド実行時にこのメッセージが出力された場合，エラー要因を取り除いたあと，該当するコマンドを再度実行してください。

キューレスクラスタプロセスでこのメッセージが出力された場合，エラー要因を取り除いたあと，エラーとなった論理ホストのJP1/AJS3サービスを再起動してください。

（例）論理ホストLhostをアタッチする場合

次のようにajsqlattachコマンドを実行してください。

ajsqlattach -h Lhost

ajsqlattachコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlattach」を参照してください。

KAVS1954-E

The number of already registered logical hosts has reached the maximum, so additional registration is not possible.

既に登録されている論理ホスト数が最大値に達しているため、追加登録できません

キューレスエージェントサービスにアタッチされている論理ホストの数が，最大値である10台に達しているため，新たに論理ホストをアタッチできません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

キューレスクラスタプロセスの場合は，該当する論理ホストのアタッチ処理を中止します。アタッチ処理を中止した場合，デフォルトの設定ではキューレスクラスタプロセスは異常終了しないで起動処理を続行します。

キューレスクラスタプロセスを異常終了させたい場合は，環境設定パラメーターAJSQL_CLUSTERREQに「error」を設定してください。

AJSQL_CLUSTERREQの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.10 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

（O）

キューレスジョブを実行しない論理ホストをajsqldetachコマンドでデタッチし，エラーとなった論理ホストをajsqlattachコマンドで再度アタッチしてください。

キューレスクラスタプロセスから論理ホストをアタッチしている場合は，エラーとなった論理ホストのJP1/AJS3のサービスを再起動してください。

（例）

論理ホストLhostをデタッチする場合

次のようにajsqldetachコマンドを実行してください。

ajsqldetach -h Lhost

ajsqldetachコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqldetach」を参照してください。

論理ホストLhostをアタッチする場合

次のようにajsqlattachコマンドを実行してください。

ajsqlattach -h Lhost

ajsqlattachコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlattach」を参照してください。

KAVS1955-E

The specified host (ホスト名) has already been attached.

指定したホスト(ホスト名)は既にアタッチ済みです

指定したホスト「ホスト名」はすでにアタッチ済みです。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ホスト「ホスト名」の状態をajsqlstatusコマンドで確認してください。ホスト「ホスト名」がデタッチされていた場合は，ajsqlattachコマンドを実行して，ホスト「ホスト名」をアタッチしてください。

（例）

論理ホストLhostの詳細情報を出力する場合

次のようにajsqlstatusコマンドを実行してください。

ajsqlstatus -h Lhost

ajsqlstatusコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlstatus」を参照してください。

論理ホストLhostをアタッチする場合

次のようにajsqlattachコマンドを実行してください。

ajsqlattach -h Lhost

ajsqlattachコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlattach」を参照してください。

KAVS1956-E

An attempt to read the configuration definition failed.

構成定義の読み取りに失敗しました

環境設定パラメーターの読み込みに失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

キューレスクラスタプロセスの場合は，該当する論理ホストのアタッチ処理を中止します。アタッチ処理を中止した場合，デフォルトの設定ではキューレスクラスタプロセスは異常終了しないで起動処理を続行します。

キューレスクラスタプロセスを異常終了させたい場合は，環境設定パラメーターAJSQL_CLUSTERREQに「error」を設定してください。

AJSQL_CLUSTERREQの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.10 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

（O）

DNS，hostsファイル，jp1hostsファイル，またはjp1hosts2ファイルに，キューレスジョブを実行するホストのホスト名とIPアドレスが正しく登録されていることを確認してください。同時に，メモリー不足でないことを確認し，ajsqlattachコマンドを実行してエラーとなった論理ホストを再度アタッチしてください。キューレスクラスタプロセスから論理ホストをアタッチしている場合は，エラーとなった論理ホストのJP1/AJS3のサービスを再起動してください。

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

（例）論理ホストLhostをアタッチする場合

次のようにajsqlattachコマンドを実行してください。

  ajsqlattach -h Lhost

ajsqlattachコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlattach」を参照してください。

KAVS1957-E

The number of simultaneous job executions is invalid.

ジョブ同時実行数が不正です

最大同時ジョブ実行数が不正です。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

最大同時ジョブ実行数に0〜1,024の値を指定して，再度コマンドを実行してください。

KAVS1958-E

The number of jobs waiting for execution is invalid.

ジョブ実行待ち数が不正です

最大待ちジョブ数が不正です。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

最大待ちジョブ数に0〜102,400の値を指定して，再度コマンドを実行してください。

KAVS1959-E

An attempt to acquire the port information for file transmission failed. (service name: サービス名)

ファイル転送サービスのポート情報の取得に失敗しました(サービス名:サービス名)

接続しようとしているポート情報が読み込めません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ポート情報を正しく定義したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS1960-E

Specify the logical host name when you specify the class name.

論理ホスト名はクラス名と同時に指定してください

論理ホスト名とクラス名が同時に指定されていません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

当該コマンドに論理ホスト名を指定する場合は，論理ホスト名とクラス名を同時に指定して，コマンドを再実行してください。

KAVS1961-E

The candidate host (ホスト名) is not attached.

対象ホスト(ホスト名)はアタッチされていません

指定された論理ホスト「ホスト名」はアタッチされていません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

キューレスクラスタプロセスの場合は，該当する論理ホストのアタッチ処理を中止します。アタッチ処理を中止した場合，デフォルトの設定ではキューレスクラスタプロセスは異常終了しないで起動処理を続行します。

キューレスクラスタプロセスを異常終了させたい場合は，環境設定パラメーターAJSQL_CLUSTERREQに「error」を設定してください。

AJSQL_CLUSTERREQの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.10 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

（O）

対象ホスト「ホスト名」があることを確認してください。対象ホスト「ホスト名」がない場合は，対象ホストを作成してください。

KAVS1962-E

The command cannot be executed because the target host (ホスト名) is being detached.

対象ホスト(ホスト名)はデタッチ処理中のためコマンドが実行できません

対象ホスト「ホスト名」はデタッチ処理中のため，コマンドの実行を中止します。

（S）

コマンドの実行を中止します。

キューレスクラスタプロセスの場合は，該当する論理ホストのアタッチ処理を中止します。アタッチ処理を中止した場合，デフォルトの設定ではキューレスクラスタプロセスは異常終了しないで起動処理を続行します。

キューレスクラスタプロセスを異常終了させたい場合は，環境設定パラメーターAJSQL_CLUSTERREQに「error」を設定してください。

AJSQL_CLUSTERREQの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.10 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

なお，デタッチ処理を中止した場合は異常終了します。

（O）

ajsqlattachコマンドの実行によってこのメッセージが出力された場合は，ajsqlstatusコマンドを実行して対象ホスト「ホスト名」のデタッチが完了したことを確認したあと，ajsqlattachコマンドを再度実行してください。

キューレスクラスタプロセス起動時にこのメッセージが出力された場合は，ajsqlstatusコマンドを実行して対象ホスト「ホスト名」のデタッチが完了したことを確認したあと，対象ホスト「ホスト名」のJP1/AJS3サービスを再起動してください。

キューレスクラスタプロセス停止時，およびajsqldetachコマンドの実行によってこのメッセージが出力された場合は，対処の必要はありません。

（例）論理ホストLhostの詳細情報を出力する場合

次のようにajsqlstatusコマンドを実行してください。

  ajsqlstatus -h Lhost

ajsqlstatusコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlstatus」を参照してください。

KAVS1963-E

.A job (ジョブ名) was not executed because the target host (ホスト名) will be detached.

対象ホスト(ホスト名)がデタッチされるためジョブ(ジョブ名)が実行できません

アタッチされていた対象ホスト「ホスト名」がデタッチ処理中であるため，実行待ち状態のキューレスジョブ「ジョブ名」を実行できません。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

ajsqlattachコマンドを実行して対象ホスト「ホスト名」をアタッチし，起動失敗となったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

（例）論理ホストLhostをアタッチする場合

次のようにajsqlattachコマンドを実行してください。

  ajsqlattach -h Lhost

ajsqlattachコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlattach」を参照してください。

KAVS1964-E

A job (ジョブ名) was not executed because queueless agent will now stop.

キューレスエージェントが終了するためジョブ(ジョブ名)が実行できません

キューレスエージェントサービスが終了するため，実行待ち状態のキューレスジョブ「ジョブ名」を実行できません。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

キューレスエージェントサービスを再起動してから，起動失敗となったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

KAVS1965-I

The queueless log file (変更前ファイル名) has been changed to 変更後ファイル名.

キューレスログファイル(変更前ファイル名)をキューレスログファイル(変更後ファイル名)に交代します

キューレスログファイルのサイズが環境設定パラメーターで指定した容量を超えるため，キューレスログファイルを交代します。

（S）

処理を続行します。

（O）

必要に応じて，キューレスログファイルのバックアップを取ってください。

KAVS1966-I

The queueless cluster process (論理ホスト名) received a forced termination request from the start daemon.

キューレスクラスタプロセス(論理ホスト名)が起動デーモンから強制停止要求を受信しました

論理ホスト「論理ホスト名」のキューレスクラスタプロセスが，JP1/AJS3起動プロセス（jajs_spmd）から強制停止要求を受けました。

（S）

論理ホストで実行中のキューレスジョブを強制終了し，該当する論理ホストをデタッチします。デタッチ完了後，キューレスクラスタプロセスは停止します。

KAVS1967-I

The queueless cluster process (論理ホスト名) received a planned termination request from the start daemon.

キューレスクラスタプロセス(論理ホスト名)が起動デーモンから計画停止要求を受信しました

論理ホスト「論理ホスト名」のキューレスクラスタプロセスが，JP1/AJS3起動プロセス（jajs_spmd）から計画停止要求を受けました。

（S）

論理ホストで実行中のキューレスジョブの終了を待ってから，該当する論理ホストをデタッチします。デタッチ完了後，キューレスクラスタプロセスは停止します。

KAVS1968-I

The queueless cluster process (論理ホスト名) received a restriction stop request from the start daemon.

キューレスクラスタプロセス(論理ホスト名)が起動デーモンからジョブ制限停止要求を受信しました

論理ホスト「論理ホスト名」のキューレスクラスタプロセスが，JP1/AJS3起動プロセス（jajs_spmd）からジョブ制限停止要求を受けました。

（S）

論理ホストで実行中のキューレスジョブを強制終了し，該当する論理ホストをデタッチします。デタッチ完了後，キューレスクラスタプロセスは停止します。

KAVS1969-I

The queueless cluster process (論理ホスト名) will now stop.

キューレスクラスタプロセス(論理ホスト名)を終了します

論理ホスト「論理ホスト名」のキューレスクラスタプロセスを終了します。

（S）

キューレスクラスタプロセス「論理ホスト名」を終了します。

KAVS1970-I

The queueless cluster process (論理ホスト名) has ended.

キューレスクラスタプロセス(論理ホスト名)を終了しました

論理ホスト「論理ホスト名」のキューレスクラスタプロセスを終了しました。

（S）

キューレスクラスタプロセス「論理ホスト名」を終了しました。

KAVS1971-E

An execution file (ファイル名) was not found, so the job (ジョブ名) execution was not possible.

実行ファイル(ファイル名)が見つからないためジョブ(ジョブ名)を実行できませんでした

実行ファイル「ファイル名」が見つからないため，キューレスジョブ「ジョブ名」を実行できませんでした。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

実行ファイル「実行ファイル名」があること，および実行ファイル名が254文字以下であることを確認し，起動失敗となったキューレスジョブ「ジョブ名」を再度実行してください。

KAVS1972-E

The execution file (ファイル名) was invalid, so the job (ジョブ名) execution was not possible.

実行ファイル(ファイル名)が無効なためジョブ(ジョブ名)を実行できませんでした

実行ファイル「ファイル名」が無効なため，キューレスジョブ「ジョブ名」を実行できませんでした。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

実行ファイル「ファイル名」が単体で実行できるかどうかを確認し，起動失敗となったキューレスジョブを再度実行してください。

KAVS1973-E

The resources required for execution are insufficient, so the job (ジョブ名) execution was not possible.

実行に必要なリソースが足りないためジョブ(ジョブ名)を実行できませんでした

実行に必要なリソースが不足しているため，キューレスジョブ「ジョブ名」を実行できませんでした。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

キューレスジョブ「ジョブ名」がエラーとなった要因として，次の内容が考えられます。

メモリーが不足している。

ディスク容量が不足している。

デスクトップヒープが不足している。

上記要因を取り除いてから，起動失敗となったキューレスジョブを再度実行してください。

KAVS1974-E

The job (ジョブ名) could not be executed because the user does not have the required permission for execution.

必要な特権を保有していないためジョブ(ジョブ名)を実行できませんでした

キューレスエージェントサービスのアカウントが，キューレスジョブの実行に必要な権限を保有していないため，キューレスジョブ「ジョブ名」を実行できませんでした。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

キューレスエージェントサービスのアカウントにジョブ実行に必要な権限を設定して，起動失敗となったキューレスジョブを再度実行してください。

アカウントに対して設定が必要な権限の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.3 JP1/AJS3のサービスの設定を変更する必要がある場合（Windows限定）」を参照してください。

KAVS1975-E

The disk capacity was insufficient, so a job (ジョブ名) could not be executed. : 保守情報

ディスク容量が足りないためジョブ(ジョブ名)を実行できませんでした:保守情報

キューレスジョブの実行に必要なディスク容量が不足しているため，キューレスジョブ「ジョブ名」を実行できませんでした。

（S）

キューレスジョブ「ジョブ名」の状態を「起動失敗」にします。

（O）

ディスクに空き領域を確保してから，起動失敗となったキューレスジョブ「ジョブ名」を実行してください。

KAVS1976-E

No right is granted to access the execution file (ファイル名).

実行ファイル(ファイル名)へのアクセス権がありません

キューレスジョブ「ジョブ名」を実行するOSユーザーに実行ファイル「ファイル名」へのアクセス権がないため，キューレスジョブを実行できませんでした。

（S）

キューレスジョブの状態を「起動失敗」にします。

（O）

キューレスジョブを実行するOSユーザーに，実行ファイル「ファイル名」に対して読み込み，および実行権限があることを確認し，起動失敗となったキューレスジョブを再度実行してください。

KAVS1977-E

No free space is available on the disk. : (保守情報1) (保守情報2)

ディスクに空き容量がありません:(保守情報1)(保守情報2)

ディスクの空き容量不足が発生したため，「保守情報1」に示すディレクトリまたはファイルを作成できません。

（S）

「保守情報1」に出力されたディレクトリまたはファイルを作成しません。

（O）

ディスクの空き容量を確認したあと，エラーとなった処理を再度実行してください。

KAVS1978-E

The forced termination of a job (ジョブ名) failed. (プロセスID) (保守情報)

ジョブ(ジョブ名)の強制終了に失敗しました(プロセスID)(保守情報)

キューレスジョブ「ジョブ名」の強制終了または打ち切り終了に失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

キューレスジョブ「ジョブ名」を再度強制終了してください。強制終了できなかった場合は，「プロセスID」から，Windowsの場合はタスクマネージャー，UNIXの場合はkillコマンドなどを使用して，キューレスジョブ「ジョブ名」を手動で終了してください。

KAVS1979-E

The job is of a format that the destination execution host (ホスト名) cannot accept.

実行先ホスト(ホスト名)で受け付けられない形式のジョブです

PCジョブをUNIXホストへ，またはUNIXジョブをWindowsホストに対して実行しようとしたため，エージェントホスト「ホスト名」でジョブの実行に失敗しました。

（S）

キューレスジョブの状態を「起動失敗」にします。

（O）

ジョブの実行先ホストとして，PCジョブはWindowsホストを，UNIXジョブはUNIXホストを指定して，エラーとなったキューレスジョブを再度実行してください。

KAVS1980-I

The detach processing for the logical host (ホスト名) has been changed from planned detach to forced detach.

論理ホスト(ホスト名)のデタッチ処理を計画デタッチから強制デタッチに変更しました

論理ホスト「ホスト名」のデタッチ処理を，計画デタッチから強制デタッチへ変更しました。

（S）

強制デタッチ処理を実施します。

KAVS1981-I

The logical host (ホスト名) was attached.

論理ホスト(ホスト名)をアタッチしました

ajsqlattachコマンド，またはキューレスクラスタプロセスからの要求を受け付けて，論理ホスト「ホスト名」をアタッチしました。

（S）

論理ホスト「ホスト名」に対して，キューレスジョブを実行できるようにします。

KAVS1982-I

The logical host (ホスト名) was detached.

論理ホスト(ホスト名)をデタッチしました

ajsqldetachコマンド，またはキューレスクラスタプロセスからの要求を受け付けて，論理ホスト「ホスト名」をデタッチしました。

（S）

論理ホスト「ホスト名」に対して，キューレスジョブを実行できないようにします。

KAVS1983-I

The execution environment settings are (ホスト名, Number of simultaneously executable jobs=最大同時ジョブ実行数, Number of jobs waiting for execution=最大待ちジョブ数).

実行環境の設定値は(ホスト名，同時ジョブ実行数=最大同時ジョブ実行数，実行待ちジョブ数=最大待ちジョブ数)です

ajsqlalterコマンドの要求を受け付けて，ホスト名「ホスト名」の環境を更新しました。

（S）

ホスト名「ホスト名」の環境を更新します。最大同時ジョブ実行数，最大待ちジョブ数に変更がない場合は，変更前の値を出力します。

KAVS1984-I

保守情報

保守情報

キューレスジョブのサブミット要求を受け付けました。保守情報の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　付録C.2 キューレスエージェントサービスが出力するログ」を参照してください。

（S）

処理を続行します。

KAVS1985-E

The setup of the queueless job execution environment could not be updated. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3

キューレスジョブ実行環境の設定を更新できませんでした:保守情報1 保守情報2 保守情報3

ajsqlsetupコマンドが失敗したため，キューレスジョブ実行環境の設定を更新できませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

「アプリケーション実行モード」で動作している，ターミナルサービス環境下またはリモートデスクトップサービス環境下でajsqlsetupコマンドを実行した場合，このメッセージを出力してエラーとなります。次の手順に従ってajsqlsetupコマンドを実行してください。

コマンドプロンプトを開き，change userコマンドに/queryオプションを指定して実行する。

実行結果から，現在の実行モードが「アプリケーション実行モード」であることを確認する。

change userコマンドに/installオプションを指定して実行し，実行モードを「アプリケーションインストールモード」に変更する。

ajsqlsetupコマンドを実行する。

change userコマンドに/executeオプションを指定して実行し，実行モードを「アプリケーション実行モード」に戻す。

change userコマンドの詳細については，Windowsのヘルプを参照してください。

上記以外の場合，メモリーが不足している，ディスク空き容量が不足しているなどのエラー要因が考えられます。エラー要因を取り除いたあと，ajsqlsetupコマンドを再度実行してください。

問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

ajsqlsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlsetup」を参照してください。

KAVS1986-E

Access permission for the services file is not granted, so the port information cannot be registered.

servicesファイルへのアクセス権限がないためポート情報を登録できません

servicesファイルへの書き込み権限がなく，ポート情報の登録に失敗したため，キューレスジョブ実行環境または定義内容の事前チェック機能のセットアップを中断します。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

コマンドを実行したOSユーザーに，Windowsの場合はAdministrators権限，UNIXの場合はスーパーユーザー権限があること，およびservicesファイルへの書き込み権限があることを確認してください。そのあと，コマンドを再度実行してください。

KAVS1987-I

The service (サービス名) stopped.

サービス(サービス名)を停止します

「サービス名」に示すサービスを停止することを通知するメッセージです。

（S）

「サービス名」に示すサービスを停止します。

KAVS1988-E

The specified class name (クラス名) does not exist.

指定したクラス名(クラス名)は存在しません

指定したクラス名「クラス名」はありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

存在するクラス名を指定したあと，コマンドを実行してください。

KAVS1989-E

The operation is not possible because the service (サービス名) is not running.

サービス(サービス名)が起動されていないため操作できません

サービス「サービス名」が起動されていないため，コマンドを操作できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

キューレスクラスタプロセスの場合は，該当する論理ホストのアタッチ処理を中止します。アタッチ処理を中止した場合，デフォルトの設定ではキューレスクラスタプロセスは異常終了しないで起動処理を続行します。

キューレスクラスタプロセスを異常終了させたい場合は，環境設定パラメーターAJSQL_CLUSTERREQに「error」を設定してください。

AJSQL_CLUSTERREQの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.10 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

なお，デタッチ処理を中止した場合は異常終了します。

（O）

サービスが起動されているのを確認してからコマンドを実行してください。

サービスが起動されている場合は，時間を空けてから再実行してください。再実行しても改善されない場合は，資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

サービスが起動されているかどうかは，次の方法で確認できます。

Windowsの場合

［コントロールパネル］または［管理ツール］の［サービス］で，サービスの状態を確認してください。

UNIXの場合

psコマンドを使用して，該当するサービスのプロセスがあるか確認してください。

確認するプロセスについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　付録B.3 プロセス一覧（UNIXの場合）」を参照してください。

キューレスクラスタプロセス起動時にこのメッセージが出力された場合は，サービス起動後に次のどちらかの方法で論理ホストをアタッチしてください。

該当するJP1/AJS3サービスを再起動する

ajsqlattachコマンドを使用して，論理ホストをアタッチする

キューレスクラスタプロセス停止時にこのメッセージが出力された場合は，サービスが停止されているため，操作は必要ありません。

KAVS1990-E

An error occurred during the communication with the service (サービス名) because a network access error occurred. : 保守情報

サービス(サービス名)との通信処理中にネットワーク到達不能エラーが発生しました:保守情報

サービス「サービス名」との通信処理中にネットワーク到達不能エラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

キューレスクラスタプロセスの場合は，該当する論理ホストのアタッチ処理を中止します。アタッチ処理を中止した場合，デフォルトの設定ではキューレスクラスタプロセスは異常終了しないで起動処理を続行します。

キューレスクラスタプロセスを異常終了させたい場合は，環境設定パラメーターAJSQL_CLUSTERREQに「error」を設定してください。

AJSQL_CLUSTERREQの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.10 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

なお，デタッチ処理を中止した場合は異常終了します。

（O）

pingコマンド，およびjp1pingコマンドを実行して，サービス「サービス名」に対して通信できることを確認してください。通信できなかった場合は，DNS，hostsファイル，jp1hostsファイル，またはjp1hosts2ファイルに，キューレスジョブを実行するホストのホスト名とIPアドレスが正しく登録されていることを確認してください。

上記の対処完了後，エラーとなったコマンドを再度実行してください。キューレスクラスタプロセス起動時にエラーが発生していた場合は，該当するJP1/AJS3のサービスを再起動してください。

キューレスクラスタプロセス停止時にエラーが発生していた場合は，ajsqldetachコマンドを実行してエラーとなった論理ホストをデタッチしてください。

問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1991-E

A communication timeout occurred during the communication with the service (サービス名). : 保守情報

サービス(サービス名)との通信処理中に通信タイムアウトが発生しました:保守情報

サービス「サービス名」との通信処理中に通信タイムアウトが発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

キューレスクラスタプロセスの場合は，該当する論理ホストのアタッチ処理を中止します。アタッチ処理を中止した場合，デフォルトの設定ではキューレスクラスタプロセスは異常終了しないで起動処理を続行します。

キューレスクラスタプロセスを異常終了させたい場合は，環境設定パラメーターAJSQL_CLUSTERREQに「error」を設定してください。

AJSQL_CLUSTERREQの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.10 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

なお，デタッチ処理を中止した場合は異常終了します。

（O）

ネットワークまたはマシンの高負荷によって，タイムアウトが発生したおそれがあります。Windowsの場合はタスクマネージャー，UNIXの場合はtopコマンドなどを使用して，ネットワークおよびマシンの状態を確認してください。そのあと，エラーとなったコマンドを再度実行してください。

キューレスクラスタプロセス起動時にエラーが発生していた場合は，該当するJP1/AJS3のサービスを再起動してください。

キューレスクラスタプロセス停止時にエラーが発生していた場合は，ajsqldetachコマンドを実行してエラーとなった論理ホストをデタッチしてください。

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1992-E

The connection was reset during the communication with the service (サービス名). : 保守情報

サービス(サービス名)との通信処理中に接続がリセットされました:保守情報

サービスとの通信処理中に接続がリセットされました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

キューレスクラスタプロセスの場合は，該当する論理ホストのアタッチ処理を中止します。アタッチ処理を中止した場合，デフォルトの設定ではキューレスクラスタプロセスは異常終了しないで起動処理を続行します。

キューレスクラスタプロセスを異常終了させたい場合は，環境設定パラメーターAJSQL_CLUSTERREQに「error」を設定してください。

AJSQL_CLUSTERREQの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.10 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

なお，デタッチ処理を中止した場合は異常終了します。

（O）

ネットワーク障害によって接続が切断されたおそれがあります。pingコマンド，およびjp1pingコマンドを実行して，サービス「サービス名」に対して通信できることを確認してください。通信できなかった場合は，通信環境を見直してエラーの要因を取り除いてください。そのあと，エラーとなったコマンドを再度実行してください。

キューレスクラスタプロセス起動時にエラーが発生していた場合は，該当するJP1/AJS3のサービスを再起動してください。

キューレスクラスタプロセス停止時にエラーが発生していた場合は，ajsqldetachコマンドを実行してエラーとなった論理ホストをデタッチしてください。

上記対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1993-E

A buffer shortage occurred during the communication with the service (サービス名). : 保守情報

サービス(サービス名)との通信処理中にバッファ不足が発生しました:保守情報

サービスとの通信処理中にバッファー不足が発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

キューレスクラスタプロセスの場合は，該当する論理ホストのアタッチ処理を中止します。アタッチ処理を中止した場合，デフォルトの設定ではキューレスクラスタプロセスは異常終了しないで起動処理を続行します。

キューレスクラスタプロセスを異常終了させたい場合は，環境設定パラメーターAJSQL_CLUSTERREQに「error」を設定してください。

AJSQL_CLUSTERREQの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.10 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

なお，デタッチ処理を中止した場合は異常終了します。

（O）

ネットワークの高負荷，またはメモリー不足などがエラー要因として考えられます。ネットワークの状態，およびメモリーの状態を確認してください。そのあと，エラーとなったコマンドを再度実行してください。

キューレスクラスタプロセス起動時にエラーが発生していた場合は，該当するJP1/AJS3のサービスを再起動してください。

キューレスクラスタプロセス停止時にエラーが発生していた場合は，ajsqldetachコマンドを実行してエラーとなった論理ホストをデタッチしてください。

問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS1994-E

Database file install directory is invalid. :(ディレクトリ名) (リターンコード)

データベースファイル格納ディレクトリの指定に誤りがあります:(ディレクトリ名)(リターンコード)

環境設定パラメーターAJSDBDIRECTORYに指定したディレクトリパスに誤りがあるか，またはクラスタの実行系のセットアップ時であれば共有ディスクがマウントされていないおそれがあります。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

環境設定パラメーターAJSDBDIRECTORYに指定したディレクトリパスがあるか確認してください。クラスタの実行系のセットアップ時であれば，共有ディスクがマウントされているか確認してください。

確認が完了したらセットアップコマンドを再度実行してください。

KAVS1995-E

The command ended because an attempt to get the detailed information of the queueless agent service failed.

キューレスエージェントサービスの詳細情報の取得に失敗したためコマンドを終了します

キューレスエージェントサービスの詳細情報の取得処理に失敗したため，コマンドの実行を中止します。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

直前に出力されるメッセージの対処法に従って問題を解決してから，コマンドを再実行してください。

KAVS1996-I

The system has been switched from planned detach to forced detach, and the target host (ホスト名) has been detached. The command will now end.

計画デタッチから強制デタッチに切り替えられて，対象ホスト(ホスト名)がデタッチされたため，コマンドを終了します

計画デタッチから強制デタッチに切り替えられて，対象ホスト「ホスト名」がデタッチされたため，コマンドを終了します。

（S）

コマンドを終了します。

KAVS1997-E

No authority for file(ファイル名).

ファイル(ファイル名)に対する権限がありません

コマンドを実行したOSユーザーに，ファイル「ファイル名」に対する読み取り権限，または書き込み権限がありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

コマンドを実行したOSユーザーに，ファイル「ファイル名」に対する読み取り権限，または書き込み権限を設定したあと，コマンドを再度実行してください。

KAVS1998-E

The command cannot be executed because the processing is restricted.

制限処理中のため実行できません

次のサービスのうちのどれかが停止処理中のため，コマンドを中止します。

キューレスエージェントサービス

キューレスファイル転送サービス

（S）

コマンドを中止します。

キューレスクラスタプロセスの場合は，該当する論理ホストのアタッチ処理を中止します。アタッチ処理を中止した場合，デフォルトの設定ではキューレスクラスタプロセスは異常終了しないで起動処理を続行します。

キューレスクラスタプロセスを異常終了させたい場合は，環境設定パラメーターAJSQL_CLUSTERREQに「error」を設定してください。

AJSQL_CLUSTERREQの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.10 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

なお，デタッチ処理を中止した場合は異常終了します。

（O）

サービスを再起動したあと，再度コマンドを実行してください。

キューレスクラスタプロセス起動時にこのメッセージが出力された場合は，ajsqlstatusコマンドを実行して対象ホスト「ホスト名」が停止したことを確認したあと，対象ホスト「ホスト名」のJP1/AJS3サービスを再起動してください。

キューレスクラスタプロセス停止時，およびajsqldetachコマンドの実行によってこのメッセージが出力された場合は，対処の必要はありません。

（例）論理ホストLhostの詳細情報を出力する場合

次のようにajsqlstatusコマンドを実行してください。

  ajsqlstatus -h Lhost

ajsqlstatusコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlstatus」を参照してください。

KAVS1999-E

Execution of a job at a destination that does not permit execution was suppressed according to the settings specified in the execution agent profile.(論理ホスト名:スケジューラーサービス名:実行先:保守情報)

実行エージェントプロファイルの設定に基づき，許可されていない実行先へのジョブ実行を抑止しました(論理ホスト名：スケジューラーサービス名：実行先：保守情報)

ジョブの実行を要求しようとしたところ，実行エージェントプロファイルで実行先として許可されていない実行ホストが指定されていました。

（S）

該当するジョブを「起動失敗」状態で異常終了させます。

（O）

次の原因が考えられます。

ジョブの詳細定義の実行エージェントに指定している実行ホスト名が誤っている

実行エージェントプロファイルに設定している，許可する実行ホスト名の指定が誤っている

ジョブの詳細定義に指定されている実行ホスト名が誤っている場合は，正しい値を設定し，ジョブを再実行してください。

実行エージェントプロファイルの設定が誤っている場合は，実行エージェントプロファイルの設定を正しく修正したあと，ajsprofalterコマンドで正しい実行エージェントプロファイルをスケジューラーサービスに適用してから，ジョブを再実行してください。

KAVS2030-I

Scheduler service (論理ホスト名:スケジューラーサービス名) export started.

スケジューラーサービス（論理ホスト名：スケジューラーサービス名）のエクスポートを開始します

スケジューラーサービスのエクスポートを開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVS2031-I

Scheduler service (論理ホスト名:スケジューラーサービス名) export ended normally.

スケジューラーサービス（論理ホスト名：スケジューラーサービス名）のエクスポートが正常終了しました

スケジューラーサービスのエクスポートが正常終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS2032-E

Scheduler service (論理ホスト名:スケジューラーサービス名) export ended abnormally. 保守情報

スケジューラーサービス（論理ホスト名:スケジューラーサービス名）のエクスポートが異常終了しました 保守情報

スケジューラーサービスのエクスポートが異常終了しました。

（S）

処理を中止します。

（O）

このエラーメッセージの前後に出力されたメッセージに従って対処してください。

KAVS2033-I

Scheduler service (論理ホスト名 : スケジューラーサービス名) import started.

スケジューラーサービス（論理ホスト名:スケジューラーサービス名）のインポートを開始します

スケジューラーサービスのインポートを開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVS2034-I

Scheduler service (論理ホスト名 : スケジューラーサービス名) import ended normally.

スケジューラーサービス（論理ホスト名:スケジューラーサービス名）のインポートが正常終了しました

スケジューラーサービスのインポートが正常終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS2035-W

Scheduler service (論理ホスト名 : スケジューラーサービス名) import ended with warning. 保守情報

スケジューラーサービス（論理ホスト名:スケジューラーサービス名）のインポートが警告終了しました 保守情報

スケジューラーサービスのインポートが警告終了しました。

（S）

一部の情報が移行できない状態で，処理を続行します。

（O）

このエラーメッセージの前後に出力されたメッセージに従って対処してください。

KAVS2036-E

Scheduler service (論理ホスト名 : スケジューラーサービス名) import ended abnormally. 保守情報

スケジューラーサービス（論理ホスト名:スケジューラーサービス名）のインポートが異常終了しました 保守情報

スケジューラーサービスのインポートが異常終了しました。

（S）

処理を中止します。

（O）

このエラーメッセージの前後に出力されたメッセージに従って対処してください。

KAVS2037-I

Table (表名) export started.

表（表名）のエクスポートを開始します

表のエクスポートを開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVS2038-I

Table (表名) export ended.

表（表名）のエクスポートが終了しました

表のエクスポートが終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS2039-I

Table (表名) import started.

表（表名）のインポートを開始します

表のインポートを開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVS2040-I

Table (表名) import ended.

表（表名）のインポートが終了しました

表のインポートが終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS2041-E

Environment setting parameters could not be obtained. 保守情報

環境設定パラメーターを取得できません 保守情報

環境設定パラメーターを取得できません。

（S）

処理を中止します。

（O）

このエラーメッセージの前後に出力されたメッセージに従って環境設定の誤りを取り除き，再度コマンドを実行してください。

KAVS2045-I

件数 items were exported.

件数件のエクスポートが終了しました

「件数」件のエクスポートが終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS2046-I

処理件数 out of 全件数 items were imported.

処理件数/全件数件のインポートが終了しました

「処理件数/全件数」件のインポートが終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS2060-E

Embedded DB operation failed. (セットアップ識別子)(ホスト名)

組み込みDBの操作に失敗しました (セットアップ識別子)(ホスト名)

DB管理プロセスが組み込みDBの操作に失敗しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

次のことが要因として考えられます。それぞれの要因に対応する対処方法に従ってください。

要因1

JP1/AJS3 Databaseサービスが停止処理中の状態でJP1/AJS3サービスを起動した。

対処

手動でJP1/AJS3 Databaseサービスを操作している場合は，JP1/AJS3 Databaseサービスを停止してからJP1/AJS3サービスを起動してください。

組み込みDBを停止処理中の場合は，組み込みDBの停止を確認してからJP1/AJS3サービスを起動してください。

要因2

JP1/AJS3サービス起動処理中にJP1/AJS3 Databaseサービスを停止した。

対処

JP1/AJS3サービスの起動処理中にJP1/AJS3 Databaseサービスの操作または組み込みDBの起動・停止をしないでください。

JP1/AJS3 Databaseサービスまたは組み込みDBの停止を行ったあとで，JP1/AJS3サービスを起動してください。

要因3

JP1/AJS3サービス起動処理中に組み込みDBを強制終了した。

対処

要因2の対処方法と同じです。

要因4

JP1/AJS3サービス停止処理中に，JP1/AJS3 Databaseサービスを起動した。

対処

JP1/AJS3サービス停止処理中に，JP1/AJS3 Databaseサービスを起動しないでください。

JP1/AJS3サービスの停止でJP1/AJS3 Databaseサービスまたは組み込みDBが停止しなかった場合は，個別に停止してください。

要因5

JP1/AJS3サービス起動中に，JP1/AJS3 Databaseサービスを停止した。

対処

JP1/AJS3サービスの起動中にJP1/AJS3 Databaseサービスの操作をしないでください。

JP1/AJS3サービスが異常終了した場合は，再起動してください。

JP1/AJS3サービスの一部のプロセスが起動している場合は，JP1/AJS3サービスを停止したあと，再起動してください。

要因6

JP1/AJS3サービス起動・停止処理中，または起動中に組み込みDBが異常が発生した。

対処

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.7 組み込みDB使用時のトラブルの対処」を参照して対処してください。

対処できない場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS2101-E

Embedded service is inactive.

組み込みDBは停止中です

組み込みDBは停止中です。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

組み込みDBの起動を確認してください。ajsembdbstatus -s ustコマンドを実行して組み込みDBの状態を確認してください。

KAVS2102-E

Starting/terminating the embedded service.

組み込みDBは起動・停止処理中です

組み込みDBは起動・停止処理中です。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

組み込みDBの起動・停止を確認してください。ajsembdbstatus -s ustコマンドを実行して組み込みDBの状態を確認してください。

KAVS2103-E

Embedded service is active.

組み込みDBは起動中です

組み込みDBは起動中です。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

組み込みDBの停止を確認してください。ajsembdbstatus -s ustコマンドを実行して組み込みDBの状態を確認してください。

KAVS2104-E

Embedded service is not set up.

組み込みDBがセットアップされていません

組み込みDBがセットアップされていません。スケジューラーサービスのデータベースに組み込みDBが設定されていないか，-idで指定したセットアップ識別子が不正です。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

-idで指定したセットアップ識別子の値が正しいことを確認してください。または，スケジューラーサービスのデータベースに組み込みDBを設定されているかajsstatusコマンドで確認してください。

KAVS2105-E

Specified log group (ログファイルグループ名) does not exist.

指定したファイルグループ(ログファイルグループ名)は存在しません

指定したログファイルグループはありません。ajsembdboplogコマンドの-gオプションに指定したログファイルグループ名が誤っています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

指定したログファイルグループを見直してください。

KAVS2106-E

Failed to unload.

アンロードに失敗しました

アンロードに失敗しました。ajsembdboplog -gコマンドで指定したログファイルグループは使用中です。または，ajsembdbrorg -dコマンドで指定したディレクトリの容量が不足しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ajsembdbstatus -s prcコマンドを実行して，実行したコマンドが停止していることを確認してから再実行してください。

ajsembdboplogコマンドが実行中の場合，指定したログファイルグループが使用中でないことを，ajsembdbstatus -lコマンドで確認してください。

ajsembdbrorgコマンドが実行中の場合，-dで指定したディレクトリの容量を確認してください。

KAVS2107-E

Failed to reload.

リロードに失敗しました

リロードに失敗しました。ajsembdbrorg -k reldコマンド実行時，組み込みDBのデータベース領域不足が発生した場合に出力されます。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ajsembdbstatus -s prcコマンドを実行して，実行したコマンドが停止していることを確認してから再実行してください。

アンロードしたデータをリロードする場合，組み込みDBが運用に最適な容量を確保することがあり，アンロードする前に使用していた領域では領域不足が発生する場合があります。この場合，ajsembdbreclaimコマンドを実行して，無効領域を解放したあとにコマンドを再実行してください。ajsembdbreclaimコマンドを実行して，無効領域が解放できない場合は領域を追加する必要があります。

KAVS2108-E

Invalid Embedded service definition.

組み込みDBの定義が不正です

組み込みDBがコマンドを実行できる環境ではありません。ajsembdboplog -r -tコマンドを実行する場合，組み込みDBの環境はajsembdbbuild -blが指定されている必要があります。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

実行する組み込みDBの環境を見直してください。組み込みDBの環境構築時にajsembdbbuild -blを指定していない場合は，組み込みDBの環境の再構築を検討してください。

KAVS2109-E

Specified file (ファイル名) exists.

指定されたファイル(ファイル名)は存在しています

ファイル作成に失敗しました。ajsembdboplogコマンドの-oオプションにすでにあるファイルを指定した場合に出力されます。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

指定するファイル名を変更するか，ファイルを削除してから再実行してください。

KAVS2110-E

Performing replication.

レプリケーション中です

処理に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

JP1/AJS2 - Datareplicatorが停止していることを確認してください。

KAVS2113-E

Failed to read the configuration definition.

構成定義の読み込みに失敗しました

構成定義の読み込みに失敗しました。組み込みDBの動作に必要な構成定義が設定されていません。資料採取ツール実行時，スケジューラーデータベースの組み込みDB運用ディレクトリが取得できない場合に出力されます。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

組み込みDBがスケジューラーサービスのDBに設定されているかどうかをajsstatusコマンドで確認してください。スケジューラーサービスのDBに設定されている場合は，セットアップ識別子が設定されているかどうかを確認してください。正しく設定されていない場合は，jbssetcnfコマンドを実行してセットアップ識別子を設定してください。

KAVS2114-E

Cannot create directory or file (ディレクトリ名またはファイル名).

ディレクトリ又はファイル(ディレクトリ名またはファイル名)が作成できません

ディレクトリに権限がないためディレクトリまたはファイルの作成に失敗しました。資料採取ツール実行時，次に示すディレクトリに権限がない場合に出力されます。

Windowsの場合

%TEMP%¥jp1ajs2¥backlog

UNIXの場合

/tmp/jp1ajs2/trouble/

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

指定したディレクトリに権限を付与して再実行してください。

KAVS2115-E

Embedded DB is not installed.

組み込みDBがインストールされていません

組み込みDBがインストールされていません。-idで指定したセットアップ識別子に登録された組み込みDBがアンインストール，または環境が削除されたおそれがあります。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

-idに登録された組み込みDBの環境を確認し，アンインストールされている場合は，組み込みDBのインストールおよびセットアップを実行し，スケジューラーサービスのデータベースに組み込みDBを設定し直してください。

組み込みDBの環境が削除されている場合は，組み込みDBのセットアップを実行し，スケジューラーサービスのデータベースに組み込みDBを設定し直してください。

KAVS2116-E

There is an error in the specified option.

詳細情報

USAGE

指定したオプションに誤りがあります

指定したオプションに誤りがあります。

「詳細情報」を次に示します。

Options (オプション) are needed.

必須または必要なオプションがありません。

Illegal option (オプション) exists.

不正なオプションが指定されています。

Extra option (オプション) exist.

余分なオプションが指定されています。

Invalid value for option (オプション).

オプションの値に誤りがあります。

（オプション）に-Fが表示されている場合は，-mhで指定した論理ホストが不正の場合があります。また，-Fもしくは-mhのどちらかを指定していない場合，またはどちらも指定していない場合は，次の内容を確認してください。

・-Fを省略した場合，環境変数AJSCONFまたは環境設定パラメーターDEFAULTSERVICENAME

・-mhを省略した場合，環境変数JP1_HOSTNAME

Value of option (オプション) exceeds prescribed length.

オプションの値が規定長を超えています。

Value of option (オプション) is not specified.

オプションの値が指定されていません。

Option (オプション) appears twice or more.

オプション（オプション）が2回以上指定されています。

No unload file.

アンロードファイルがありません。

Cannot specify these options (オプション) together.

同時に指定できないオプションが指定されています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

オプションを確認して再度実行してください。

KAVS2117-E

An error has occurred in the コマンド名 command. 保守情報

コマンド名コマンド実行時にエラーが発生しました 保守情報

コマンド実行時にエラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

保守情報に出力されているメッセージを参照してください。

AJS管理者で運用している場合は，指定したディレクトリまたはファイルへの権限が不足している場合があります。指定したディレクトリまたはファイルのアクセス権限を確認してください。指定するディレクトリまたはファイルに必要な権限については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　付録C.2 AJS管理者で運用する場合の，コマンドで操作するディレクトリまたはファイルのアクセス権限」を参照してください。

KAVS2118-Q

Could not stop the embedded service. Continue process? (y/n)

組み込みDBを停止できませんでした。このまま，処理を続行しますか？(y:する/n:しない)

処理を続行するかどうかの確認です。組み込みDBの状態が停止状態以外のまま処理を続行すると，エラーとなり処理が中断します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

ajsembdbstatus -sコマンドを実行して組み込みDBの状態を確認してください。組み込みDBの状態が停止状態になったあと，「y」を入力し，処理を続行してください。処理を中断する場合は，「n」を入力してください。

「y」または「n」以外が入力された場合は，「n」を入力したときと同様に処理が中断されます。

KAVS2119-E

Specified directory (ディレクトリ名) does not exist.

ディレクトリが存在しません

ajsembdboplogコマンドの-oオプションで指定した出力先ファイル名のディレクトリ部分に誤りがあります。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

-oオプションで指定した出力先ファイル名（フルパス指定）に誤りがないか確認し，正しい出力先ファイル名を指定し再度実行してください。

KAVS2120-E

A log group cannot add.

ログファイルグループが追加出来ません

作成できるログファイルグループの上限数を超えるため追加できません。上限数については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsembdbaddlog」を参照してください。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ログファイル数を確認してください。

KAVS2121-E

Database file already exists.

作成しようとしたデーターベース領域に同じファイル名が既に存在しました

作成しようとしたデータベース領域に同じファイル名がすでにありました。ajsembdbaddlogコマンドまたはajsembdbaddareaコマンドの-dオプションで指定したディレクトリに，すでに同じファイル名がありました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

再度実行してください。

KAVS2122-E

A temporary file already exists.

組み込みDB操作コマンドで作成しようとした一時ファイルと同じファイル名が既に存在しました

組み込みDB操作コマンドで作成しようとした一時ファイルと同じファイル名がすでにありました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

再度実行してください。

KAVS2123-E

Embedded DB version is invalid.

組み込みDBのバージョンが不正です

組み込みDBのバージョンはJP1/AJS3の前提バージョンである必要があります。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

組み込みDBをJP1/AJS3の前提バージョンにバージョンアップしてください。

KAVS2124-E

Failed in construction of EmbdedDB server.

組み込みDBサーバーの構築に失敗しました

組み込みDBサーバの構築に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

このメッセージの前に出力されているエラーメッセージについて対策を行ってください。そのあと，ajsembdbunsetに-iオプションを指定して組み込みDB環境を削除し，ajsembdbbuildを実行してください。エラーメッセージと対処方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　2. セットアップコマンド　ajsembdbbuild」のエラー発生時の対処を参照してください。

KAVS2125-E

Cannot create directory or file.

ディレクトリ又はファイルが作成できません

組み込みDB運用ディレクトリにアクセス権限がないなどの原因で，ディレクトリまたはファイルを作成できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

組み込みDB運用ディレクトリに書き込み権限があるかどうか確認してください。また，ディスクに空き容量があるかどうか確認してください。

KAVS2126-E

EmbdedDB setup environment already exists.

指定した組み込みDB運用ディレクトリは既にセットアップ済みです。

指定した組み込みDB運用ディレクトリはすでにほかのセットアップ識別子で関連づけされています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

指定した組み込みDB運用ディレクトリが正しいか確認してください。

組み込みDB運用ディレクトリとセットアップ識別子の関連づけについてはajsembdbidlistコマンドで確認してください。

KAVS2127-E

An error has occurred in the command (コマンド名). : 保守情報

組み込みDBのコマンド（コマンド名）でエラーが発生しました : 保守情報

組み込みDBのコマンドでエラーが発生しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

JP1/AJS3のインストールに失敗した場合は，「保守情報」に出力されているコードおよびメッセージについて，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.7.8(4) 組み込みDBのセットアップ中にエラーが発生したときの対処方法」を参照して対処してください。

また，ajsembdbbuildコマンドの実行に失敗した場合にも，このメッセージがWindowsイベントログまたはsyslogに出力されます。この場合は，標準出力に出力されたメッセージについて，ajsembdbbuildコマンドのエラー発生時の対処方法に従って対処してください。

KAVS2128-E

Failed to set up embedded service. : func code=機能コード error code=エラーコード

組み込みDBのセットアップに失敗しました : func code=機能コード error code=エラーコード

組み込みDBのセットアップに失敗しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

JP1/AJS3のインストールに失敗した場合は，次に示す対処をしたあとにJP1/AJS3をアンインストールし，JP1/AJS3を再度インストールしてください。

JP1/AJS3のアンインストールに失敗した場合は，次に示す対処をしたあとにJP1/AJS3を再度アンインストールしてください。

このメッセージが同じコードで繰り返し出力される場合は，JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避してシステム管理者に連絡してください。

［対処］

func code=1の場合

このメッセージの前にメッセージKAVS2127-Eが出力されている場合は，メッセージKAVS2127-Eの対処方法に従って対処してください。

メッセージKAVS2127-Eが出力されていない場合は，JP1/AJS3をアンインストールし，JP1/AJS3を再度インストールしてください。

func code=2の場合

JP1/AJS3をインストールする環境を見直してください。

メモリーおよびディスクに十分な空きがあるか確認してください。

func code=3の場合

このメッセージの前に出力されているメッセージKAVS2127-Eの対処方法に従って対処してください。

func code=4の場合

JP1/AJS3をインストールする環境を見直してください。

メモリーおよびディスクに十分な空きがあるか確認してください。

func code=5の場合

すでにアンインストールした組み込みDBの情報がJP1/AJS3の共通定義情報に残っていることが考えられます。次に示すコマンドをすべて実行し，共通定義情報を削除してください。

jbsunsetcnf -i -h JP1_DEFAULT -c JP1AJS2 -n EMBDBINSTALL
jbsunsetcnf -i -h JP1_DEFAULT -c JP1AJS2 -n EMBDB
jbsunsetcnf -i -h JP1_DEFAULT -c JP1AJS2 -n EMBDBPORT

jbsunsetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

func code=6の場合

出力されたエラーコードについて，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.7.9(1) JP1/AJS3 - Managerのインストール中にエラーが発生したときの対処方法」を参照して対処してください。

func code=7の場合

出力されたエラーコードについて，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.7.9(2) JP1/AJS3 - Managerのアンインストール中にエラーが発生したときの対処方法」を参照して対処してください。

なお，次のコマンドの実行に失敗した場合にも，このメッセージがWindowsイベントログまたはsyslogに出力されます。

jajs_setupコマンド

jajs_setup_clusterコマンド

ajsembdbuninstlコマンド

この場合は，標準出力に出力されたメッセージについて，各コマンドのエラー発生時の対処方法に従って対処してください。

KAVS2129-I

The Embedded DB configuration file does not exist.

組み込みDB設定ファイルが存在しません。

組み込みDB設定ファイルが存在しません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

組み込みDBが構築されていない，またはJP1/AJS3 10-00より前に構築された組み込みDBであるため，コマンドが実行できません。

JP1/AJS3 10-00以降で構築した組み込みDBでこのメッセージが出力された場合，次に示す組み込みDB設定ファイルが存在するか確認してください。存在しない場合，組み込みDBを再構築してからコマンドを実行してください。

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥conf¥ajsdbst¥ajsembdbセットアップ識別子.conf

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/conf/ajsdbst/ajsembdbセットアップ識別子.conf

KAVS2130-E

There is an error in the Embedded DB configuration file.

組み込みDB設定ファイルに誤りがあります。

組み込みDB設定ファイルに誤りがあります。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

正しいファイルを指定し，コマンドを再実行してください。ajsembdbstatusコマンド実行時にこのメッセージが出力された場合，組み込みDBを再構築してからコマンドを実行してください。

KAVS3400-I

An error occurred while adding the JP1/AJS2 Check Manager service. : code=戻り値 api=API名称 err=API戻り値

JP1/AJS2 Check Managerサービスを追加中にエラーが発生しました:code=戻り値 api=API名称 err=API戻り値

JP1/AJS3 Check Managerサービスを追加中にエラーが発生しました。

（S）

セットアップ処理を終了します。

（O）

メモリー不足またはディスクの空き容量不足のおそれがあります。不要なアプリケーションを終了するか，不要なファイルを消去して空き容量を作ったあと，再度セットアップコマンドを実行してください。

KAVS3401-I

An error occurred while deleting the JP1/AJS2 Check Manager service. : code=戻り値 api=API名称 err=API戻り値

JP1/AJS2 Check Managerサービスを削除中にエラーが発生しました:code=戻り値 api=API名称 err=API戻り値

JP1/AJS3 Check Managerサービスを削除中にエラーが発生しました。

（S）

セットアップ処理を終了します。

（O）

メモリー不足またはディスクの空き容量不足のおそれがあります。不要なアプリケーションを終了するか，不要なファイルを消去して空き容量を作ったあと，再度セットアップコマンドを実行してください。

KAVS3402-I

The JP1/AJS2 Check Manager service will now start.

JP1/AJS2 Check Managerサービスを起動します

JP1/AJS3 Check Managerサービスを起動します。

（S）

処理を続行します。

KAVS3403-I

The JP1/AJS2 Check Manager service will now stop.

JP1/AJS2 Check Managerサービスを停止します

JP1/AJS3 Check Managerサービスを停止します。

（S）

JP1/AJS3 Check Managerサービスを停止します。

KAVS3404-I

An error occurred while adding the JP1/AJS2 Check Agent service. : code=戻り値 api=API名称 err=API戻り値

JP1/AJS2 Check Agentサービスを追加中にエラーが発生しました:code=戻り値 api=API名称 err=API戻り値

JP1/AJS3 Check Agentサービスを追加中にエラーが発生しました。

（S）

セットアップ処理を終了します。

（O）

メモリー不足またはディスクの空き容量不足のおそれがあります。不要なアプリケーションを終了するか，不要なファイルを消去して空き容量を作ったあと，再度セットアップコマンドを実行してください。

KAVS3405-I

An error occurred while deleting the JP1/AJS2 Check Agent service. : code=戻り値 api=API名称 err=API戻り値

JP1/AJS2 Check Agentサービスを削除中にエラーが発生しました:code=戻り値 api=API名称 err=API戻り値

JP1/AJS3 Check Agentサービスを削除中にエラーが発生しました。

（S）

セットアップ処理を終了します。

（O）

メモリー不足またはディスクの空き容量不足のおそれがあります。不要なアプリケーションを終了するか，不要なファイルを消去して空き容量を作ったあと，再度セットアップコマンドを実行してください。

KAVS3406-I

The JP1/AJS2 Check Agent service will now start.

JP1/AJS2 Check Agentサービスを起動します

JP1/AJS3 Check Agentサービスを起動します。

（S）

処理を続行します。

KAVS3407-I

The JP1/AJS2 Check Agent service will now stop.

JP1/AJS2 Check Agentサービスを停止します

JP1/AJS3 Check Agentサービスを停止します。

（S）

JP1/AJS3 Check Agentサービスを停止します。

KAVS3408-I

The function for pre-checking definitions is not enabled.

定義内容の事前チェック機能は有効になっていません。

JP1/AJS3 - Managerで定義内容の事前チェック機能が有効になっていないため，操作できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Managerで定義内容の事前チェック機能を有効にしてください。

KAVS3409-I

An attempt to connect to the Check Agent service (エージェント名) has failed. : 保守情報

チェックエージェントサービス（エージェント名）との接続に失敗しました:保守情報

チェックエージェントサービスとの接続に失敗しました。

（S）

当該エージェントについての定義内容の事前チェックはエラーとなり，ほかのチェックエージェントサービスについて処理を続行します。

（O）

エラーとなったエージェントでチェックエージェントサービスが正しく起動していることを確認したあと，定義内容の事前チェックを再度実行してください。

KAVS3410-I

The connection with the check agent service (エージェント名) was closed. : 保守情報

チェックエージェントサービス（エージェント名）との接続が切断されました:保守情報

チェックエージェントサービスとの接続が切断されました。

（S）

当該エージェントについての定義内容の事前チェックはエラーとなり，ほかのチェックエージェントサービスについて処理を続行します。

（O）

マネージャー側とエージェント側のメッセージから，エラーの原因を調べて対処したあと，定義内容の事前チェックを再度実行してください。

マネージャー側で通信暗号化機能が無効になっていて，かつエージェント側で通信暗号化機能が有効になっているおそれがあります。通信暗号化機能が正しく設定されているか確認してください。正しく設定されていない場合は，正しく設定したあと，JP1/BaseサービスとJP1/AJS3サービスを再起動してください。

KAVS3411-I

Definitions are being pre-checked elsewhere, so execution is not possible.

他で定義内容の事前チェック中のため実行できません

ほかで定義内容の事前チェック中のため実行できません。

（S）

処理を終了します。

（O）

ほかで実行中の定義内容の事前チェックが終了したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS3412-I

The host name, scheduler service name, or execution ID cannot be specified for the unit name. : ユニット名

ユニット名にホスト名，スケジューラーサービス名および，実行ＩＤは指定できません:ユニット名

ユニット名にホスト名，スケジューラーサービス名および，実行IDは指定できません。

（S）

処理を終了します。

（O）

ホスト名，スケジューラーサービス名，および実行IDの指定を取り除いて，コマンドを再実行してください。

KAVS3413-I

An attempt to connect to the check manager service has failed. : 保守情報

チェックマネージャーサービスとの接続に失敗しました:保守情報

チェックマネージャーサービスとの接続に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

チェックマネージャーサービスが正しく起動していることを確認したあと，定義内容の事前チェックを再度実行してください。

KAVS3414-I

The Check Agent ended abnormally.

JP1/AJS2 Check Agentが異常終了しました

チェックエージェントサービスが異常終了しました。

（S）

チェックエージェントサービスを終了します。

（O）

このメッセージの直前に出力されるメッセージの対処方法に従って対処してください。

KAVS3415-I

JP1/AJS2 Check Agent will now terminate.

JP1/AJS2 Check Agentを打ち切ります

ajschkstopコマンドの強制終了要求を受け付けました。

（S）

チェックエージェントサービスを終了します。

KAVS3416-I

The configuration definition of the logical host (論理ホスト名) does not exist.

論理ホスト（論理ホスト名）の構成定義がありません

論理ホスト「論理ホスト名」の環境設定がされていません。

（S）

チェックエージェントサービス起動時にエラーが発生した場合は，処理を続行します。ただし，当該論理ホストは，ジョブ実行先ホストとして扱われません。コマンド実行時にエラーが発生した場合は，処理を中止します。

（O）

論理ホスト「論理ホスト名」の環境設定を実施後，チェックエージェントサービスを再起動してください。また，コマンド実行時の場合は，引数に正しい論理ホスト名が指定されていることを確認してください。

KAVS3417-I

An error occurred during an attempt to acquire the configuration definition of the logical host (論理ホスト). (function=保守情報1, code=保守情報2)

論理ホスト（論理ホスト）の構成定義の取得に失敗しました（関数=保守情報1，コード=保守情報2）

論理ホスト「論理ホスト」の環境設定パラメーター値の取得に失敗しました。

（S）

チェックエージェントサービス起動時にエラーが発生した場合は，処理を続行します。ただし，当該論理ホストは，ジョブ実行先ホストとして扱われません。コマンド実行時にエラーが発生した場合は，処理を中止します。

（O）

論理ホスト「論理ホスト」の環境設定パラメーター値に正しい値が設定されていることを確認してから，チェックエージェントサービスを再起動してください。また，コマンド実行時の場合は，引数に正しい論理ホスト名が指定されていることを確認してください。

KAVS3418-I

Memory is insufficient, so the job (ジョブ名) cannot be accepted.

メモリ不足のためジョブ（ジョブ名）を受け付けることができません

メモリー不足のため，ジョブを受け付けることができません。

（S）

当該ジョブのチェック処理を中止します。

（O）

ジョブのチェックに必要なメモリーを確保できる状態になるまで待ち，定義内容の事前チェックを再度実行してください。

KAVS3419-I

An iconv_open error occurred, so character conversion is not possible. : 保守情報1 (保守情報2)

文字コード変換の準備に失敗したため，文字コード変換は行いません：保守情報1（保守情報2）

文字コード変換の準備に失敗したため，文字コード変換は行いません。

（S）

処理を続行します。

（O）

文字コード変換を行うには，文字コードの設定を確認してチェックエージェントを再起動してください。

KAVS3420-I

Too many processes exist, so the job (ジョブ名) cannot be checked.

プロセス数が多すぎるため，ジョブ（ジョブ名）の実行ができません

プロセス数が多過ぎるため，ジョブ「ジョブ名」のチェックができません。

（S）

当該ジョブのチェック処理を中止します。

（O）

チェックできるプロセス数になるまで待ち，定義内容の事前チェックを再度実行してください。

KAVS3421-I

The shared memory size is invalid. (size=サイズ)

共有メモリのサイズが不正です（サイズ=サイズ）

共有メモリーのサイズが不正です。

（S）

チェックエージェントサービスを終了します。

（O）

カーネルパラメーターのセマフォと共有メモリーの設定値を見直してください。見直したあと，定義内容の事前チェックを再度実行してください。

KAVS3422-I

Too many shared memories exist on the system.

システムの共有メモリ数が多すぎます

システムの共有メモリー数が多過ぎます。

（S）

チェックエージェントを終了します。

（O）

システム管理者に連絡してください。システムで決められた共有メモリーの識別子の数が最大値を超えているため，カーネルパラメーターの見直しを行い，再実行してください。

KAVS3423-I

The number of shared memory attaches is invalid.

共有メモリのアタッチ数が不正です

共有メモリーのアタッチ数が不正です。

（S）

チェックエージェントを終了します。

（O）

システム管理者に連絡してください。プロセスに結び付けられた共有メモリー・セグメントの数が，システムによって決められた限界を超えているため，カーネルパラメーターの見直しを行い，再実行してください。

KAVS3424-I

The setup of the function for pre-checking definitions execution environment could not be updated. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3

定義内容の事前チェック機能の実行環境の設定を更新できませんでした:保守情報1 保守情報2 保守情報3

ajschksetupコマンドが失敗したため，定義内容の事前チェック機能の実行環境の設定を更新できませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

セットアップ環境が不正であるおそれがあります。JP1/AJS3のセットアップが正しく完了していることを確認したあと，再度実行してください。

KAVS3425-I

An attempt to acquire the port information of the check agent service failed. (service name: サービス名)

チェックエージェントサービスのポート情報の取得に失敗しました(サービス名:サービス名)

接続しようとしているポート情報が読み込めません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ポート情報を正しく定義したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS3426-I

The function for pre-checking definitions log file (変更前ファイル名) has been changed to変更後ファイル名.

定義チェックログファイル（変更前ファイル名）を定義チェックログファイル（変更後ファイル名）に交代します

定義チェックログファイルのサイズが環境設定パラメーターで指定した容量を超えるため，定義チェックログファイルを交代します。

（S）

処理を続行します。

（O）

必要に応じて，定義チェックログファイルのバックアップを取ってください。

KAVS3427-I

JP1/AJS2 Check Manager will now terminate.

チェックマネージャーが異常終了しました

チェックマネージャーサービスが異常終了しました。

（S）

チェックマネージャーサービスを終了します。

（O）

このメッセージの直前に出力されるメッセージの対処方法に従って対処してください。このメッセージの直前に「KAVS34」で始まるエラー原因を示すメッセージが出力されていない場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS3428-I

Failed in the request transmission of the definition check function in JP1/AJS2 Check Agent(エージェント名). :保守情報

チェックエージェント(エージェント名)への定義内容の事前チェック要求に失敗しました：保守情報

（エージェント名）に表示されたJP1/AJS3 Check Agentへの定義内容の事前チェック要求に失敗しました。

（S）

当該エージェントについての定義内容の事前チェックはエラーとなり，ほかのチェックエージェントサービスについて処理を続行します。

（O）

エラーとなったエージェントホスト上でチェックエージェントサービスが正しく起動していることを確認したあと，定義内容の事前チェックを再度実行してください。

KAVS3429-I

The connection with JP1/AJS2 Check Agent(エージェント名) is disconnected because there is no response from JP1/AJS2 Check Agent(エージェント名).(時間)

チェックエージェント(エージェント名)からの応答がないため，チェックエージェント(エージェント名)との接続を切断します(時間)

チェックエージェントからの応答が，(時間)に表示された時間（単位：秒）ありません。(エージェント名)に表示されたチェックエージェントとの接続を切断します。

（S）

当該エージェントについての定義内容の事前チェックはエラーとなり，ほかのチェックエージェントサービスについて処理を続行します。

（O）

マネージャー側とエージェント側のメッセージから，エラーの原因を調べて対処したあと，定義内容の事前チェックを再度実行してください。

KAVS3430-I

The value(項目名), specified in the environment settings parameter(パラメーター名) of the definitioncheck function, is out of range. The default value(デフォルト値) will be assumed and processing will continue.

定義内容の事前チェック機能の環境設定パラメーター(パラメーター名)に指定した値(項目名)が有効範囲外のため，デフォルト値(デフォルト値)を仮定して処理を続行します

定義内容の事前チェック機能の環境設定パラメーターに指定した値が有効範囲外のため，デフォルト値を仮定して処理を続行します。

（S）

（デフォルト値）に示された値を仮定して処理を続行します。

（O）

環境設定パラメーターの値を正しく設定したあと，JP1/AJS3 Check ManagerまたはJP1/AJS3 Check Agentを再起動してください。

KAVS3431-I

The definitioncheck function error detected while processing プロセス名. (保守情報1, 保守情報2)

定義内容の事前チェック機能で、プロセス名処理中にエラーを検出しました(保守情報1,保守情報2)

定義内容の事前チェック機能の処理中にエラーを検出しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

保守情報1と保守情報2に対応するKAVSで始まるメッセージの対処方法に従って対処したあと，定義内容の事前チェックを再度実行してください。

・ajschkstopコマンド（UNIX限定）の実行時に保守情報1に1989と出力される場合

次の原因が考えられます。

チェックエージェントサービスを起動していない

チェックエージェントサービスを起動したまま，IPv4環境からIPv6環境，またはIPv6環境からIPv4環境に移行した

ANYバインドアドレスの設定を誤った

チェックエージェントサービスを起動していない場合，操作は必要ありません。それ以外の場合は，チェックエージェントサービスを停止できなくなることがあります。このため，killコマンドを使用してチェックエージェントサービスを停止してください。また，次回チェックエージェントサービス起動時には，ANYバインドアドレスの設定を確認してください。ANYバインドアドレスの設定・確認方法の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

・ajschkdefコマンドの実行時に保守情報1に0106と出力される場合

次の原因が考えられます。

定義内容の事前チェックを実行中に，チェック対象ユニット（配下のユニットを含む）を追加・削除したり，定義内容を変更したりした

JP1/AJS3 Check Managerサービスが停止している場合は，JP1/AJS3 Check Managerサービスを起動し，必要に応じて定義内容の事前チェックを再度実行してください。

KAVS3432-I

An error has occurred in JP1/AJS2 for the connection host. (接続ホスト名)

接続ホスト上のJP1/AJS2でエラーが発生しました(接続ホスト名)

次の理由で，接続ホスト上のJP1/AJS3でエラーが発生しました。

接続ホストのajsinetdプロセスが起動されていない

接続ホストのJP1/AJS3 - Managerがルートジョブネットの実行順序制御機能をサポートしていない

接続ホストのJP1/AJS3との通信でエラーが発生した

（S）

処理を続行します。

（O）

接続ホストでエラーの原因について対処したあと，定義内容の事前チェックを再度実行してください。

KAVS3433-I

Processing is cancelled due to failure to acquire agent information by using the function for pre-checking definitions. : ホスト名 保守情報1 保守情報2 保守情報3

定義内容の事前チェック機能でエージェント情報の取得に失敗したため，処理を中止します : ホスト名 保守情報1 保守情報2 保守情報3

定義内容の事前チェック機能でエージェント情報の取得に失敗したため，処理を中止します。

次の原因が考えられます。

「ホスト名」に示されたホスト上のJP1/AJS3サービスを起動していない

「ホスト名」に示されたホスト上のエージェント管理デーモンが異常終了している

（S）

定義内容の事前チェック対象ユニットのチェック処理を中止します。

（O）

「ホスト名」に示されたホスト上のJP1/AJS3サービスが起動しているか確認してください。

JP1/AJS3サービスを起動しても改善されない場合は，「ホスト名」に示されたホスト上のJP1/AJS3サービスおよびJP1/AJS3 Check Managerサービスを再起動し，定義内容の事前チェックを再度実行してください。

KAVS3434-I

The specified operation profile(プロファイル名) does not exist.

指定した運用プロファイル(プロファイル名)が存在しません

コマンド実行時に指定した運用プロファイル名に誤りがあります。またはスケジューラーサービス用の運用プロファイルが配置されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

コマンド実行時に引数を指定する場合は，存在する運用プロファイルが指定されていることを確認してください。引数を指定しない場合は，スケジューラーサービス用の運用プロファイルを配置してください。

KAVS3435-I

The syntax of the operation profile contains an error. プロファイル名 (保守情報1, 保守情報2)

運用プロファイルの構文に誤りがあります プロファイル名 (保守情報1, 保守情報2)

（S）

処理を中断します。

（O）

コマンド実行時に指定した運用プロファイルまたはスケジューラーサービス用の運用プロファイルの記載に誤りがあるため，運用プロファイルを適用できません。誤りの内容は，保守情報1と保守情報2に対応する，KAVSで始まるメッセージに示されます。

KAVS3436-I

An attempt to read the operation profile(プロファイル名) failed.

運用プロファイル(プロファイル名)の読み込みに失敗しました

コマンド実行時に指定した運用プロファイルまたはスケジューラーサービス用の運用プロファイルの情報を，確保したメモリーへの読み込みに失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

運用プロファイルに設定している業務数を見直してください。

KAVS3437-I

The operation profile contains no valid information. 保守情報1 保守情報2

運用プロファイル中に有効な情報が存在しません 保守情報1 保守情報2

コマンド実行時に指定した運用プロファイル，またはスケジューラーサービス用の運用プロファイルには，有効な情報が存在しません。

（S）

処理を中止します。

（O）

運用プロファイルを適用して事前チェックする場合は，運用プロファイルに有効な情報を設定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS3600-E

The JP1/AJS2 - Scenario Operation linkage function has already been set up.

既にJP1/AJS2 - Scenario Operation連携機能はセットアップされています

すでにJP1/AJS2 - Scenario Operation連携機能はセットアップされているため，セットアップ処理を行いませんでした。

（S）

処理を終了します。

（O）

すでにJP1/AJS2 - Scenario Operation連携機能は有効になっているため，ajssosetupコマンドを使用して再セットアップすることはできません。再セットアップを行いたい場合は，一度アンセットアップしたあと，コマンドを再実行してください。

KAVS3601-E

The specified function is not supported.

ご利用のバージョンでは，指定された機能は使用できません。

11-00以降のバージョンのJP1/AJS3 - Managerでは，以下の機能は非サポートになりました。

JP1/AJS2 - Scenario Operation連携機能

（S）

処理を中止します。

（O）

該当する機能をサポートしているバージョンのJP1/AJS3 - Managerを使用してください。

KAVS3701-E

The logical host is already configured to operate as the main site.

既にメインサイトとして運用する論理ホストが設定済みです

すでにメインサイトとして運用する論理ホストが設定されています。

（S）

処理を終了します。

（O）

ディザスター・リカバリー運用のメインサイトとして運用する論理ホストを変更する場合は，jajs_rpsiteコマンドを-m CHANGEオプションを指定して再実行してください。

KAVS3702-E

The logical host is not configured to operate as the main site.

メインサイトとして運用する論理ホストが設定されていません

メインサイトとして運用する論理ホストが設定されていません。または，論理ホストの共有ディスクがマウントされていないため，メインサイトとして運用する論理ホストの情報を確認できません。

（S）

処理を終了します。

（O）

ディザスター・リカバリー運用のメインサイトとして運用する論理ホストを新規に設定する場合は，jajs_rpsiteコマンドを-m SETオプションまたは-m SETSAMEオプションを指定して再実行してください。

論理ホストの共有ディスクがマウントされていない場合は，マウントしてから再実行してください。

なお，使用しているハードウェアによっては，コピー・ミラーリング機能によるコピー中にリモートサイト側のディスクをマウントできない場合があります。コピー中のディスクのマウント可否については，使用しているハードウェアのドキュメントを参照してください。

KAVS3704-E

The disaster recovery operation cannot be set up because the shared disk cannot be accessed.

共有ディスクにアクセスできないためディザスター・リカバリー運用の設定ができません

共有ディスクにアクセスできないか，定義ファイルが不正な状態のため，ディザスター・リカバリー運用の設定ができません。

（S）

処理を終了します。

（O）

共有ディスクにアクセスできない場合は，ハードウェアの操作で，共有ディスクにアクセスできる状態にしてから，jajs_rpsiteコマンドを再実行してください。

共有ディスクにアクセスできる状態でもこのメッセージが出力される場合は，次の手順でディザスター・リカバリー運用の設定を解除してください。

次の定義ファイルを削除する。

・Windowsの場合

共有フォルダ¥jp1ajs2¥sys¥jajs_remote_mainsite

・UNIXの場合

共有ディレクトリ/jp1ajs2/sys/jajs_remote_mainsite

メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名が同一名の場合は，次のコマンドを実行する。

jajs_rpsite -h 論理ホスト名 -m UNSET

ディザスター・リカバリー運用の設定を解除したあと，必要に応じてディザスター・リカバリー運用を再設定してください。

jajs_rpsiteコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　2. セットアップコマンド　jajs_rpsite」を参照してください。

KAVS3706-E

Scheduler service cannot start in the disaster recovery start mode using a compatible ISAM configuration.

互換用ISAM構成ではディザスターリカバリースタートは使用できません

互換用ISAM構成では，ディザスターリカバリースタート（-disaster）を使用できません。

（S）

コマンドの実行を終了します。

（O）

システム管理を終了します。

オプション指定を変更して，再起動してください。

KAVS3707-I

The logical host used as the main site has been specified. (host:ホスト名)

メインサイトとして使用する論理ホストを設定しました(ホスト:ホスト名)

メインサイトとして使用する論理ホストを設定したことを通知するメッセージです。

（S）

コマンドの実行を終了します。

KAVS3708-I

The logical host used as the main site has been changed. (host: ホスト名)

メインサイトとして使用する論理ホストを変更しました(ホスト:ホスト名)

メインサイトとして使用する論理ホストを変更したことを通知するメッセージです。

（S）

コマンドの実行を終了します。

KAVS3709-I

The logical host being used as the main site has been removed. (host: ホスト名)

メインサイトとして使用する論理ホストを削除しました(ホスト:ホスト名)

メインサイトとして使用する論理ホストを削除したことを通知するメッセージです。

（S）

コマンドの実行を終了します。

KAVS3710-I

Disaster recovery operation was specified for logical hosts with the same host name.(host:ホスト名)

ディザスター・リカバリー運用を同一名の論理ホストで設定しました(ホスト:ホスト名)

メインサイトとリモートサイトの論理ホストを同一名で設定したことを通知するメッセージです。

（S）

コマンドの実行を終了します。

KAVS3711-E

The disaster recovery environment is being constructed, or the environment is invalid.

ディザスター・リカバリー環境の構築中または環境が不正です

ディザスター・リカバリー環境の構築中か，またはディザスター・リカバリー環境が不正です。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

リモートサイトを構築中の場合，またはメインサイトを再構築中の場合は，構築が完了してからディザスター・リカバリー運用を開始してください。それ以外の場合は，ディザスター・リカバリー環境を解除するか，再度セットアップしてください。

KAVS3750-E

Export processing ended abnormally. : 保守情報

エクスポートでエラーが発生しました : 保守情報

エクスポートに失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

このメッセージの前後にエラーメッセージが出力されている場合は，出力されるエラーメッセージに従って対処してください。原因を特定できない場合は資料を採取したあとにシステム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS3751-E

Import processing ended abnormally. : 保守情報

インポートでエラーが発生しました : 保守情報

インポートに失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

このメッセージの前後にエラーメッセージが出力されている場合は，出力されるエラーメッセージに従って対処してください。原因を特定できない場合は資料を採取したあとにシステム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS3752-Q

Logical Host already exists. OK to delete the settings? (Y: OK/N: NO)

すでに論理ホストが存在します。設定を削除してよろしいですか？（Y: する/N: しない）

すでに論理ホストが存在します。論理ホストの設定を削除してインポートするかどうかを確認するメッセージです。

（S）

応答を待ちます。

（O）

論理ホストの設定を削除してインポートする場合はYを，インポートしない場合はNを入力してください。

KAVS3753-E

Cannot operate - JP1/AJS3 service has not stopped.

JP1/AJS3が完全に停止されていないため操作できません

JP1/AJS3が完全に停止されていないため操作できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

次のことが要因として考えられます。それぞれの要因に対応する対処方法に従ってください。

JP1/AJS3サービスが停止していない

jajs_spmd_statusコマンドでJP1/AJS3サービスの停止を確認したあとに再実行してください。

jajs_spmd_statusコマンドと同時に実行した

このコマンドとjajs_spmd_statusコマンドを同時に実行すると，エラーが発生する場合があります。エラーが発生した場合は再度実行してください。

KAVS3754-E

Export information is invalid. : 保守情報

エクスポート情報が不正です: 保守情報

インポートの入力に指定されたエクスポート情報が不正です。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

次のことが要因として考えられます。

-dオプションに指定したエクスポート情報にアクセス権限がない

-dオプションに指定したエクスポート情報が一部破損している

メインサイトとリモートサイトの論理ホストを同一名の構成で運用している場合に，別のホスト名のエクスポート情報を指定している

-dオプションに指定したディレクトリ配下のディレクトリおよびファイルのアクセス権限がない場合は，アクセス権限を設定して再実行してください。それ以外の場合は，jajs_rpenvexportコマンドで出力したエクスポート情報をコピーし直してから再実行してください。

KAVS3755-E

Illegal character is present in argument.

引数に不正な文字が存在します

引数に不正な文字があります。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

引数には，次の文字を指定できません。

Windowsの場合

^ & = ! @ ~ % " < > | , ; * ?

UNIXの場合

^ & = ! @ ~ % " < > | , ; * ? ¥ ' $

正しい文字を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS3756-E

Contradiction between environment setting parameters and real environment.

環境設定パラメータと実環境に矛盾があります

環境設定パラメーターの内容と実環境が矛盾しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

JP1/AJS3 - Manager環境が不正です。運用できる状態であることを確認したあと，再実行してください。

KAVS3757-E

File or directory operation failed. : 保守情報

ファイルまたはディレクトリの操作に失敗しました : 保守情報

ファイルまたはディレクトリの操作に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

次のことが要因として考えられます。それぞれの要因に対応する対処方法に従ってください。このメッセージの前後にエラーメッセージが出力されている場合は，出力されるエラーメッセージに従って対処してください。

ファイルまたはディレクトリにアクセス権限がない

次のファイルまたはディレクトリのアクセス権限を見直してください。

・エクスポートファイルまたはディレクトリ

・インポート先の組み込みDBのインストール先ディレクトリ

ディスクに空き容量がない

次のディレクトリの，ディスクの空き容量を見直してください。

・エクスポート先ディレクトリ

・インポート先の組み込みDBのインストール先ディレクトリ

操作対象のファイルまたはディレクトリがない

JP1/AJS3 - Manager環境が不正です。使用できる状態であることを確認したあと，再実行してください。

操作対象のファイルまたはディレクトリが作成できない

エクスポートした環境でajsembdbbuildコマンドに-ldオプションを指定した場合，インポートする環境に同じパスでディレクトリが作成できる環境かを確認してください。

これらの問題を解決したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS3780-I

Export processing has started.

エクスポートを開始します

エクスポートを開始します。

（S）

コマンドの実行を開始します。

KAVS3781-I

Import processing has started.

インポートを開始します

インポートを開始します。

（S）

コマンドの実行を開始します。

KAVS3782-I

Export processing ended normally.

エクスポートが正常に終了しました

エクスポートが正常に終了しました。

（S）

コマンドの実行が正常終了しました。

KAVS3783-I

Import processing ended normally.

インポートが正常に終了しました

インポートが正常に終了しました。

（S）

コマンドの実行が正常終了しました。

KAVS3784-I

Processing was canceled.

処理を取り消しました

コマンドの実行処理を取り消しました。

（S）

コマンドの実行を終了します。

KAVS3800-E

EmbedDB export processing ended abnormally. : 保守情報

組み込みDBのエクスポートでエラーが発生しました : 保守情報

組み込みDBのエクスポートでエラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

このメッセージの前後にエラーメッセージが出力されている場合は，出力されるエラーメッセージに従って対処してください。原因を特定できない場合は資料を採取したあとにシステム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS3801-E

EmbedDB import processing ended abnormally. : 保守情報

組み込みDBのインポートでエラーが発生しました : 保守情報

組み込みDBのインポートでエラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ajsembdbstatusコマンドに-s ustオプションを指定して実行し，組み込みDBが停止状態（UNIT-STATがSTOP）になっていることを確認してください。組み込みDBが再起動中断状態（UNIT-STATがPAUSE）の場合は，ajsembdbstartコマンドに-Rfオプションを指定して組み込みDBの起動抑止状態を解除してください。組み込みDBが再起動中断状態以外の場合で，このメッセージの前後にエラーメッセージが出力されている場合は，出力されるエラーメッセージに従って対処してください。

上記の対処をしたあと，jajs_rpenvimportコマンドを再度実行してください。原因を特定できない場合は資料を採取したあとにシステム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS3802-E

Operation is not possible due to EmbedDB service is starting up.

組み込みDBが起動しているため，操作できません

組み込みDBが起動しているため，操作できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

インポート先ホストの組み込みDBが起動中，起動処理中，または停止処理中です。

ajsembdbstatusコマンドに-s ustオプションを指定して実行し，インポート先ホストの組み込みDBの停止を確認したあとに再実行してください。

KAVS3803-E

EmbedDB service is not installed.

組み込みDBがインストールされていません

組み込みDBがインストールされていません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

次のことが要因として考えられます。

エクスポート元ホストに組み込みDBがインストールされていない

インポート先ホストに組み込みDBがインストールされていない

エクスポート先とインポート先ホストの組み込みDBのインストール状態が一致していない

組み込みDBをインストールしてJP1/AJS3 - Managerが運用できる環境を構築したあと，再実行してください。

ajsembdbidlistコマンドに-vオプションを指定して実行し，エクスポートまたはインポートを実施するホストにインストールされている組み込みDBが一致しているか確認してください。

KAVS3804-E

The EmbedDB environment has not been configured.

組み込みDBの環境が構築されていません

組み込みDBの環境が構築されていません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

次のことが要因として考えられます。

エクスポート元ホストに組み込みDBの環境が構築されていない

JP1/AJS3 - Manager環境が不正である

エクスポート元ホストにバージョン09-10以降の組み込みDBの環境が構築されていない

これらの問題を解決してJP1/AJS3 - Managerが運用できる環境を構築したあと，再実行してください。

KAVS3805-W

Directory could not be created. : 保守情報

ディレクトリが作成できませんでした : 保守情報

自動ログアンロードファイル格納ディレクトリが作成できませんでした。

（S）

コマンドを続行します。

（O）

指定したディレクトリに参照できないパス，またはドライブが含まれています。

ajsembdbbuildコマンドを実行したときの-blオプションのパスを確認し，ディレクトリを作成してください。

このディレクトリを作成しない場合は，組み込みDBの起動時にWindowsイベントログまたはsyslogにメッセージKFPS01150-Eが出力されます。

この状態のまま組み込みDBがログ満杯状態になると，データベースがダウンしてしまうため注意が必要です。

KAVS3850-I

EmbedDB export processing has started.

組み込みDBのエクスポートを開始します

組み込みDBの設定情報のエクスポートを開始します。

（S）

コマンドを続行します。

KAVS3851-I

EmbedDB import processing has started.

組み込みDBのインポートを開始します

組み込みDBの設定情報のインポートを開始します。

（S）

コマンドを続行します。

KAVS3852-I

EmbedDB export processing ended normally.

組み込みDBのエクスポートが正常に終了しました

組み込みDBの設定情報のエクスポートが正常に終了しました。

（S）

コマンドを続行します。

KAVS3853-I

EmbedDB import processing ended normally.

組み込みDBのインポートが正常に終了しました

組み込みDBの設定情報のインポートが正常に終了しました。

（S）

コマンドを続行します。

KAVS3910-E

Interprocess communication failed. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3

プロセス間通信に失敗しました:保守情報1 保守情報2 保守情報3

プロセス間通信に失敗しました。

（S）

環境設定パラメーターCOMMANDEVENTに「yes」を指定している場合，次回のイベント出力時もJP1/Baseのイベントサービスと接続します。

（O）

原因を調査したあと，コマンドを再実行してください。

JP1/Baseイベントサービスが停止している場合はJP1/Baseイベントサービスを起動してください。

保守情報1に「Failed to put Event.」のメッセージが出力されている場合で，環境設定パラメーターCOMMANDEVENTを省略するか，または「no」を指定しているとき，JP1/Baseのイベントサービスの状態を確認して，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

KAVS4091-E

The wrong request was received. (保守情報)

処理できない不正な要求を受け付けました(保守情報)

ジョブサブミットプロセスが不正な情報を受け取りました。

（S）

処理を続行します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS4092-I

Communication with a command process was disconnected. (保守情報)

処理要求元コマンドプロセスとの通信が切断されました(保守情報)

要求した処理の結果が返される前に，処理要求元のコマンドプロンプトやJP1/AJS3 - Viewなどが強制終了されたおそれがあります。

（S）

処理を続行します。

（O）

スケジューラーログなどを確認し，このメッセージが出力される直前の操作が，正しく実行されているか確認してください。

正しく実行されていない場合は，必要に応じて再度操作してください。

KAVS4200-E

Failed to write the file created during unit (ユニット名) execution. : 保守情報

ユニット(ユニット名)実行時に作成するファイルの書き込みに失敗しました:保守情報

ユニットの実行時に作成するファイルのDB書き込みに失敗しました。そのため，ディザスターモードでサービスを起動した場合，次に示す問題が発生するおそれがあります。

ユニット名に表示されたユニットの実行結果詳細がない。

ユニット名に表示されたユニットの後続ユニットの実行時にマクロ変数が正しく引き継がれない。

（S）

ユニットの実行を続行します。

（O）

このメッセージの前に出力されたメッセージから原因を調査し，エラー原因を取り除いてください。エラー原因を取り除いたあと，ユニット名に表示されたユニットを指定して再実行してください。

KAVS4201-E

Failed to save the macro variable specified during jobnet (ジョブネット名) execution registration. Execution registration cancelled. : 保守情報1保守情報2

ジョブネット(ジョブネット名)の実行登録時に指定したマクロ変数の保存に失敗したため，実行登録を中止します : 保守情報1,保守情報2

ジョブネットの実行登録時に指定したマクロ変数の保存に失敗したため，実行登録処理を中止します。

（S）

処理を中止します。

（O）

このメッセージの前に出力されたメッセージから原因を調査し，エラー原因を取り除いてください。エラー原因を取り除いたあと，ジョブネットを再登録してください。

KAVS4202-E

File creation failed during creating a generation of jobnet (ジョブネット名). Generation creation (実行ID) is canceled. : 保守情報1保守情報2

ジョブネット(ジョブネット名)の世代作成中にファイルの作成に失敗したため，世代(実行ID)の作成を中止します : 保守情報1 保守情報2

ジョブネットの新規世代の作成中にマクロ変数の引き継ぎ，または新規世代の実行IDの記録に失敗したため，新規世代の作成を中止します。

（S）

処理を中止します。

（O）

このメッセージの前に出力されたメッセージから原因を調査し，エラー原因を取り除いてください。ジョブネットの実行登録に失敗した場合，再登録してください。ジョブネットの実行登録に成功し，ジョブネットの実行前にこのメッセージが出力された場合は，実行登録方法によって対処が異なります。実行登録の方法ごとに次の対処をしてください。

確定登録・期間指定（予定情報ファイル使用時を含む）：

指定した期間に世代が作成されているか確認したあと，未作成だった世代を追加登録してください。未作成だった世代数が多い場合，該当するジョブネットを全登録解除したあと，再登録してください。

確定登録・未来世代数指定または計画登録：

世代の作成が中止された以降の世代は作成されません。該当するジョブネットを全登録解除したあと，再登録してください。

なお，実行登録の方法にかかわらず，起動条件を使用し，実行中にこのメッセージが出力された場合，該当するジョブネットは監視打ち切り終了となります。計画一時変更中または追加登録でこのメッセージが出力された場合は，再度同じ操作を行ってください。

KAVS4203-E

Deletion of a unnecessary macro variable failed during creating a generation of jobnet (ジョブネット名). Generation creation (実行ID) is canceled. : 保守情報1保守情報2

ジョブネット(ジョブネット名)の世代作成中に不要なマクロ変数の削除に失敗したため，世代(実行ID)の作成を中止します:保守情報1 保守情報2

ジョブネットの新規世代作成中に不要なマクロ変数のファイルまたはレコードの削除に失敗したため，新規世代の作成を中止します。

（S）

処理を中止します。

（O）

このメッセージの前に出力されたメッセージから原因を調査し，エラーの原因を取り除いてください。ジョブネットの実行登録に失敗した場合，再登録してください。ジョブネットの実行登録に成功し，ジョブネットの実行前にこのメッセージが出力された場合は，実行登録の方法によって対処が異なります。実行登録の方法ごとに次の対処をしてください。

確定登録・期間指定（予定情報ファイル使用時を含む）：

指定した期間に世代が作成されているか確認したあと，未作成だった世代を追加登録してください。未作成だった世代数が多い場合，該当するジョブネットを全登録解除したあと，再登録してください。

確定登録・未来世代数指定または計画登録：

世代の作成が中止された以降の世代は作成されません。該当するジョブネットを全登録解除したあと，再登録してください。

なお，実行登録の方法にかかわらず，起動条件を使用し，実行中にこのメッセージが出力された場合，該当するジョブネットは監視打ち切り終了となります。計画一時変更中または追加登録でこのメッセージが出力された場合は，再度同じ操作を行ってください。

KAVS4204-E

Failed to delete unnecessary file or record for unit (ジョブネット名:実行ID) : 保守情報1保守情報2

ユニット(ジョブネット名:実行ID)の不要なファイルまたはレコードの削除に失敗しました : 保守情報1 保守情報2

ユニットの不要なマクロ変数またはジョブエラー情報の削除に失敗しました。不要なファイルまたはデータベースに不要なファイルのレコードが残ります。

（S）

処理を続行します。

（O）

このメッセージの前に出力されたメッセージから原因を調査し，エラー原因を取り除いてください。当該世代の登録解除に失敗した場合，ジョブネットの実行または再実行をしないで，再度登録解除をしてください。該当の世代の登録解除に成功した場合や，新規世代の作成中，世代の実行中，またはサスペンド中のユニットの削除中にこのエラーメッセージが表示された場合，該当のユニットの不要なファイルが残ります。このエラーメッセージが数多く出力される場合，ディスク容量を確認してください。HiRDBまたは組み込みデータベースを使用し，JP1/AJS2 - Datareplicatorを使用している場合，データベースへ不要なファイルのレコードが残ります。pdfstatfsコマンドでデータベースの未使用領域を確認してください。必要に応じてコールドスタートをしてください。

KAVS4209-W

An error has occurred while restructuring JP1/AJS2 control file from an EmbedDB.

組み込みDBからのJP1/AJS2制御ファイル再構築処理でエラーになったファイルがあります。

次の要因で，ジョブ情報格納フォルダ配下の実行結果詳細ファイルなどの再構築処理でエラーが発生しました。

ジョブ情報格納フォルダおよびその配下のファイルに更新権限がない

ファイルシステムの空き容量が不足している

（S）

処理を続行します。

（O）

このエラーメッセージが出力されると，次の現象が発生するおそれがあります。

運用を開始したあと，キューを使用するジョブが異常終了する。

再構築する前のジョブの実行結果詳細が表示されない。

再構築を行う前のイベントジョブの引き継ぎ情報，およびマクロ変数を使用したジョブやジョブネットが正しく再実行できない。

KAVS4210-E

The JP1/AJS2 - Datareplicator linkage function has already been set up.

既にJP1/AJS2 - Datareplicator連携機能はセットアップされています

すでにJP1/AJS2 - Datareplicator連携機能はセットアップされているため，セットアップ処理を行いませんでした。

（S）

処理を終了します。

（O）

すでにセットアップされているため，ajsembdbrpsetupコマンドを使用して再セットアップする必要はありません。

再セットアップを行いたい場合は，ajsembdbrpsetup -eコマンドを実行してアンセットアップしたあと，コマンドを再実行してください。

KAVS4211-E

The JP1/AJS2 service is not inactive.

JP1/AJS2サービスが停止されていません

JP1/AJS3サービスが停止されていないため，指定したコマンドは実行できません。

（S）

処理を中止します。

（O）

JP1/AJS3サービスを停止したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS4212-E

The JP1/AJS2 - Datareplicator linkage function is not set up.

JP1/AJS2 - Datareplicator連携機能はセットアップされていません

JP1/AJS2 - Datareplicator連携機能はセットアップされてないため，アンセットアップ処理を行いませんでした。

（S）

処理を終了します。

（O）

セットアップされていないため，ajsembdbrpsetupコマンドを使用してアンセットアップする必要はありません。

KAVS4540-E

Command (コマンド名) cannot be executed.

コマンド(コマンド名)は実行できません

指定したコマンドは実行できません。次の原因が考えられます。

ajsopesetupコマンドの場合

JP1/AJS3とJP1/IM - Planning Operationのバージョンが不一致

ajsqlsetupコマンドの場合

JP1/AJS3 - Agent Minimal Editionでキューレスジョブ実行環境をセットアップしようとした

ajsatsetupコマンドの場合

JP1/AJS3 - Agent Minimal Editionでフレキシブルジョブ実行環境をセットアップしようとした

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ajsopesetupコマンドの場合

JP1/IM - Planning Operationのバージョンを確認し，JP1/AJS3がサポートしているJP1/IM - Planning Operationのバージョンにバージョンアップしてください。

ajsqlsetupコマンドの場合

JP1/AJS3 - Agent Minimal Editionでは，キューレスジョブ実行環境をセットアップできません。コマンドを実行するホストに誤りがないかを確認してください。

ajsatsetupコマンドの場合

JP1/AJS3 - Agent Minimal Editionでは，フレキシブルジョブ実行環境をセットアップできません。コマンドを実行するホストに誤りがないかを確認してください。

KAVS4601-E

Cannot treat as jobnet for the connection destination. : ユニット名

接続先のジョブネットとして扱えません:ユニット名

接続先のジョブネットだけに指定できるオプションを，接続先のジョブネット以外のユニットに指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，複数のジョブを指定した場合は，処理を続行します。

（O）

接続先のジョブネット名を指定して，コマンドを再実行してください。

KAVS4602-E

Invalid information relating to jobnet connector. : ユニット名

ジョブネットコネクタ接続情報の指定方法に誤りがあります:ユニット名

ユニット定義中の実行順序制御情報の指定に誤りがあります。

次の原因が考えられます。

実行順序制御情報を含むユニットを次のユニット以外に作成した

・プランニンググループ

・ルートジョブネット（プランニンググループ配下を除く）

ルートジョブネットまたはプランニンググループに，ジョブネットコネクタとの接続を行わないように指定したにもかかわらず，次の情報のどれかを指定した

・［ジョブネットコネクタ名］に値を指定した

・［実行順序制御方式］に［同期］を指定した

・［スケジューラーサービス間連携］に［連携する］を指定した

・［接続ホスト名］に値を指定した

・［接続サービス名］に値を指定した

ルートジョブネット，プランニンググループまたはジョブネットコネクタに，スケジューラーサービス間連携を行わないように指定したにもかかわらず，次の情報のどれかを指定した

・［接続ホスト名］に値を指定した

・［接続サービス名］に値を指定した

ルートジョブネット，プランニンググループまたはジョブネットコネクタに，スケジューラーサービス間連携を行うように指定したにもかかわらず，接続サービス名が指定されていない

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニット定義内容を確認し，コマンドを実行してください。

KAVS4603-E

Cannot hold rerun jobnet connector. : ユニット名

ジョブネットコネクタを保留状態にして再実行することはできません:ユニット名

ジョブネットコネクタを保留状態にすることはできません。したがって，再実行できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，複数のジョブを指定した場合は，処理を続行します。

（O）

保留オプション（-h）を指定しないで，コマンドを再実行してください。

KAVS4607-E

Cannot define jobnet connector in a registered unit. : ユニット名

ジョブネットコネクタは登録済みユニットに定義できません : ユニット名

登録済みユニットに，ジョブネットコネクタ含むユニットを定義できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニット定義内容を確認し，コマンドを実行してください。

KAVS4608-E

Cannot delete the unit(ユニット名) - jobnet connector exist.

ユニット(ユニット名)にはジョブネットコネクタが存在するため削除できません

登録済みのユニット情報を削除する場合は，ジョブネットコネクタを含むユニットを削除できません。ジョブネットコネクタおよびジョブネットコネクタを配下に含むユニットを削除する場合は，ユニットを登録解除してから削除してください。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニットの登録状態を確認し，コマンドを再度実行してください。

KAVS4609-E

Cannot copy the unit(ユニット名) - jobnet connector exist.

ユニット(ユニット名)にはジョブネットコネクタが存在するため複写できません

登録済みのユニットにユニット情報をコピーする場合は，ジョブネットコネクタを含むユニットをコピーできません。ジョブネットコネクタおよびジョブネットコネクタを配下に含むユニットを登録済みユニットにコピーする場合は，コピー先ユニットを登録解除してから実行してください。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニットの登録状態を確認し，コマンドを再度実行してください。

KAVS4610-E

Cannot move the unit(ユニット名) - jobnet connector exist.

ユニット(ユニット名)にはジョブネットコネクタが存在するため移動できません

登録済みのユニットにユニット情報を移動する場合は，ジョブネットコネクタを含むユニットを移動できません。ジョブネットコネクタおよびジョブネットコネクタを配下に含むユニットを登録済みユニットに移動する場合は，移動先ユニットを登録解除してから実行してください。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニットの登録状態を確認し，コマンドを再度実行してください。

KAVS4611-E

Cannot define the unit(ユニット名) - jobnet connector exist.

ユニット(ユニット名)にはジョブネットコネクタが存在するため定義できません

登録済みのユニットに，すでにある同名ユニット情報を上書きして作成する場合，ジョブネットコネクタを含むユニットを作成できません。ジョブネットコネクタおよびジョブネットコネクタを配下に含むユニットを，登録済みユニットの同名ユニットに上書きする場合は，作成先のユニットを登録解除してから実行してください。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニットの登録状態を確認し，コマンドを再度実行してください。

KAVS4612-E

Jobnet connector(ユニット名) can only be copy into jobnet.

ジョブネットコネクタ(ユニット名)はジョブネット以外のユニットに複写できません

ジョブネットコネクタをジョブネット以外のユニット配下にコピーできません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニットのコピー先を確認し，コマンドを再度実行してください。

KAVS4613-E

Jobnet connector(ユニット名) can only be move into jobnet.

ジョブネットコネクタ(ユニット名)はジョブネット以外のユニットに移動できません

ジョブネットコネクタをジョブネット以外のユニット配下に移動できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニットの移動先を確認し，コマンドを再度実行してください。

KAVS4614-E

A unit including jobnet connector can only be define in jobnet. : ユニット名

ジョブネットコネクタを含むユニットは，ジョブネット以外のユニットに定義できません : ユニット名

ジョブネットコネクタを含むユニットを定義する場合は，作成先の上位ユニットにジョブネット以外のユニットを指定できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニットの作成先を確認し，コマンドを再度実行してください。

KAVS4615-E

Cannot operate - Condition exist in the jobnet for the connection destination. : ユニット名

接続先のジョブネット配下に起動条件が存在するため操作できません : ユニット名

接続先のジョブネット配下に起動条件が定義されているため，操作できません。

（S）

処理を終了します。ただし，ユニットが複数指定されている場合，ほかのユニットの処理は続行します。

（O）

ユニット構成を変更したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS4616-E

Cannot operate - Jobnet connector exist in the jobnet for the connection destination. : ユニット名

接続先のジョブネット配下にジョブネットコネクタが存在するため操作できません : ユニット名

接続先のジョブネット配下にジョブネットコネクタが定義されているため，操作できません。

（S）

処理を終了します。ただし，ユニットが複数指定されている場合，ほかのユニットの処理は続行します。

（O）

ユニット構成を変更したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS4617-E

Cannot operate - Jobnet connector exist in the condition. : ユニット名

起動条件付きジョブネット配下にジョブネットコネクタが存在するため操作できません : ユニット名

起動条件付きのジョブネット配下にジョブネットコネクタが定義されているため，操作できません。

（S）

処理を終了します。ただし，ユニットが複数指定されている場合，ほかのユニットの処理は続行します。

（O）

ユニット構成を変更したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS4618-E

Cannot operate - Condition exist in the planning group for the connection destination. : ユニット名

接続先のプランニンググループ配下に起動条件が存在するため操作できません : ユニット名

接続先のプランニンググループ配下に起動条件が定義されているため，操作できません。

（S）

処理を終了します。ただし，ユニットが複数指定されている場合，ほかのユニットの処理は続行します。

（O）

ユニット構成を変更したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS4619-E

Cannot operate - Jobnet connector exist in the planning group for the connection destination. : ユニット名

接続先のプランニンググループ配下にジョブネットコネクタが存在するため操作できません : ユニット名

接続先のプランニンググループ配下にジョブネットコネクタが定義されているため，操作できません。

（S）

処理を終了します。ただし，ユニットが複数指定されている場合，ほかのユニットの処理は続行します。

（O）

ユニット構成を変更したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS4620-E

Cannot operate - Root remote jobnet exist in the planning group for the connection destination. : ユニット名

接続先のプランニンググループ配下にルートリモートジョブネットが存在するため操作できません : ユニット名

接続先のプランニンググループ配下にルートリモートジョブネットが定義されているため，操作できません。

（S）

処理を終了します。ただし，ユニットが複数指定されている場合，ほかのユニットの処理は続行します。

（O）

ユニット構成を変更したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS4621-E

Cannot operate - Jobnet for the connection destination exist in the planning group for the connection destination. : ユニット名

接続先のプランニンググループ配下に接続先のジョブネットが存在するため操作できません : ユニット名

接続先のプランニンググループ配下に接続先のジョブネットが定義されているため，操作できません。

（S）

処理を終了します。ただし，ユニットが複数指定されている場合，ほかのユニットの処理は続行します。

（O）

ユニット構成を変更したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS4624-E

The release ID has already been used.

リリースIDが重複しています

操作対象のリリース先ジョブネットに，同一のリリースIDのリリース情報があるため，リリース登録できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

リリースIDを変更したあと，コマンドを再実行してください。

リリース登録が失敗した場合，再実行するとこのメッセージが出力されることがあります。その場合は，リリース中止したあとにコマンドを再実行してください。

KAVS4625-E

The type cannot be specified for the release target jobnet. : 保守情報

リリース先ジョブネットに指定できないユニット種別を指定しています：保守情報

リリース先ジョブネットの指定に誤りがあります。

リリース元またはリリース先に指定したユニットが，次のユニット種別のどれかであることが考えられます。

ルートジョブネット以外

シナリオグループ配下のルートジョブネット

リモートジョブネット

リカバリージョブネット

マネージャージョブネット

プランニンググループ配下のルートジョブネット

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

リリース先ジョブネットを確認し，コマンドを再実行してください。

KAVS4626-E

The same unit cannot be specified for the release source jobnet and the release target jobnet.

リリース元ジョブネットとリリース先ジョブネットは同じユニットを指定できません

リリース元ジョブネットとリリース先ジョブネットには，同じユニットを指定できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

リリース元ジョブネットまたはリリース先ジョブネットを変更したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS4627-E

(ユニット名) is not the release target jobnet.

ユニット(ユニット名)はリリース先ジョブネットではありません

リリース登録していないジョブネットに対して，リリース中止またはリリース情報の参照を実行しようとしました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

リリース中止する，またはリリース情報を参照するユニットを確認し，コマンドを再実行してください。

KAVS4628-E

The state of release wait, delete wait, or release entry wait does not exist. : ユニット名

リリース待ち，削除待ち，またはリリース登録待ちの状態が存在しません : ユニット名

「リリース待ち」状態，「削除待ち」状態，または「リリース登録待ち」状態でないジョブネット定義をリリース中止しようとしました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

リリース中止するユニットのリリース情報を確認し，コマンドを再実行してください。

KAVS4629-E

The type cannot be specified for the release source jobnet. : 保守情報

リリース元ジョブネットに指定できないユニット種別を指定しています：保守情報

リリース元ジョブネットの指定に誤りがあります。

リリース元またはリリース先に指定したユニットが，次のユニット種別のどれかであることが考えられます。

ルートジョブネット以外

シナリオグループ配下のルートジョブネット

リモートジョブネット

リカバリージョブネット

マネージャージョブネット

プランニンググループ配下のルートジョブネット

リリース登録されたユニット

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

リリース元ジョブネットを確認し，コマンドを再実行してください。

KAVS4630-E

The state of release wait, delete wait, or release entry wait does exist. : ユニット名, リリースID

リリース待ち，削除待ち，またはリリース登録待ちの状態が存在します : ユニット名, リリースID

「リリース待ち」状態，「削除待ち」状態，または「リリース登録待ち」状態のジョブネット定義があるため，リリース登録できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

リリース登録するユニットのリリース情報を確認し，コマンドを再実行してください。

リリース登録が失敗した場合，再実行するとこのメッセージが出力されることがあります。その場合は，リリース中止したあとにコマンドを再実行してください。

KAVS4631-W

The jobnet definition for the applied where the generation did not exist could not be deleted.

世代が存在しない適用終了状態のジョブネット定義を削除できませんでした

リリース登録は正常に終了しましたが，世代がない「適用終了」状態のジョブネット定義を削除できませんでした。

（S）

処理を続行します。

「適用終了」状態のジョブネット定義はデータベースに残ります。

（O）

削除できなかった「適用終了」状態のジョブネット定義は，次回リリース登録したときに自動で削除されます。

失敗の要因は直前のメッセージに出力されるため，そのメッセージの対処方法に従って問題を解決しておいてください。

KAVS4632-E

A generation beginning on the release date or later exists.

リリース日時以降に確定している世代が存在しています

リリース日時以降に，期間指定または日付指定による確定実行登録で生成された世代があるため，リリース登録およびリリース中止できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

リリース日時以降に確定している世代を登録解除したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS4633-E

The release time is incorrect.

リリース日時が不正です

現在の時間より過去の時間を指定している場合は，リリース登録できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

現在の時間より未来の時間を指定し，コマンドを再実行してください。

KAVS4634-E

A definition release being applied does not exist.

リリース適用中の定義がありません

「適用中」状態のジョブネット定義がないためコマンドを実行できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

「適用中」状態のジョブネット定義がある状態でコマンドを再実行してください。

KAVS4635-E

Cannot operate - Outside the release period.

リリース期間外のため操作できません

リリース日時をまたぐ操作はできません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

操作対象ユニットのリリース日時を確認し，コマンドを再実行してください。

KAVS4636-E

Cannot operate - A remote jobnet exists in the specified unit.

操作対象ユニットにリモートジョブネットが存在するため操作できません

リモートジョブネットを含むユニットをリリース登録できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

リリース先ユニットの定義を確認し，コマンドを再実行してください。

KAVS4637-E

Cannot operate - A hostlink jobnet exists in the specified condition unit.

操作対象ユニットの起動条件付きのジョブネットにホストリンクジョブネットが含まれているため操作できません

リリース先ジョブネットまたはリリース元ジョブネットが，ホストリンクジョブネットを含んだ起動条件付きジョブネットであるため，操作できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

リリース先ジョブネットまたはリリース元ジョブネットの定義を確認し，コマンドを再実行してください。

KAVS4638-E

Cannot operate - A jobnet connector exists in the specified condition unit.

操作対象ユニットの起動条件付きジョブネット配下にジョブネットコネクタが存在するため操作できません

リリース先ジョブネットまたはリリース元ジョブネットが，ジョブネットコネクタを含んだ起動条件付きジョブネットであるため，操作できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

リリース先ジョブネットまたはリリース元ジョブネットの定義を確認し，コマンドを再実行してください。

KAVS4639-E

Cannot operate - A condition exists in the specified jobnet for the connection destination.

操作対象ユニットの接続先のジョブネット配下に起動条件が存在するため操作できません

リリース先ジョブネットまたはリリース元ジョブネットが，起動条件付きジョブネットを接続先のジョブネットとしているため，操作できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

リリース先ジョブネットまたはリリース元ジョブネットの定義を確認し，コマンドを再実行してください。

KAVS4640-E

Cannot operate - A jobnet connector exists in the specified jobnet for the connection destination.

操作対象ユニットの接続先のジョブネット配下にジョブネットコネクタが存在するため操作できません

リリース先ジョブネットまたはリリース元ジョブネットの接続先のジョブネットにジョブネットコネクタが含まれているため，操作できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

リリース先ジョブネットまたはリリース元ジョブネットの定義を確認し，コマンドを再実行してください。

KAVS4641-E

Cannot operate - There is disagreement in the existence of the hostlink jobnet of the specified unit.

操作対象ユニットのホストリンクジョブネットの存在状況が不一致のため操作できません

リリース先ジョブネットとリリース元ジョブネットで，ホストリンクジョブネットの構成が不一致のため，操作できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

リリース先ジョブネットまたはリリース元ジョブネットの定義を確認し，コマンドを再実行してください。

KAVS4643-E

Cannot operate - Compatible V8 constitution.

V8 互換構成の環境では操作できません

V8互換構成で使用している場合，リリース操作はできません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

標準構成に変更し，コマンドを再実行してください。

KAVS4645-E

Cannot move - The moving destination of unit (ユニット名) is invalid.

リリースされたユニット(ユニット名)の移動先が不正のため移動できません

リリースされたユニットは，ジョブグループの直下にしか移動できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

移動先を確認し，コマンドを再実行してください。

KAVS4646-E

An unnecessary jobnet was defined. Resolve the problem, cancel the release, and then entry the release again.

不要なジョブネット定義が出来ました。問題解決後，リリース中止し，再度リリース登録してください

不要なジョブネット定義が作成されました。問題を解決したあと，リリースを中止して再度リリース登録してください。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

直前に出力されたメッセージの説明に従って対処してください。また，「リリース登録待ち」状態または「削除待ち」状態のジョブネット定義が作成されているため，リリースを中止してください。リリースを中止したあと，再度リリース登録をしてください。

KAVS4647-E

Cannot operate - The version is different.

バージョン不一致のため操作できません

操作する対象のユニットを管理するJP1/AJSと，操作する側のJP1/AJSのバージョンが合わないため，操作できません。

（S）

処理を中止します。

（O）

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザーでバージョンを確認してください。

KAVS4648-E

Scheduler service has not started.

スケジューラーサービスが開始していません

スケジューラーサービスが起動していません。

（S）

処理を中止します。

（O）

スケジューラーサービスを起動したあと，再度操作してください。

KAVS4649-E

Cannot communicate with scheduler service.

スケジューラーサービスと通信できません

スケジューラーサービスと通信中に，サービスが停止したなどの理由でスケジューラーサービスと通信できない状態が発生しました。

（S）

処理を中止します。

（O）

スケジューラーサービスが停止していないか確認してください。原因を調査したあと，再度操作してください。

KAVS4650-E

Cannot operate - Jobnet has been shutdown.

閉塞されているため操作はできません

指定したジョブネットは「閉塞」状態です。

次の原因が考えられます。

参照するカレンダーに定義しているユニットがない

排他スケジュールに定義したユニットがない

（S）

処理を中止します。

（O）

「閉塞」状態のジョブネットを登録解除したあと，スケジュール定義を見直して再度操作してください。

KAVS4651-E

Registerable Jobnet number exceeds the limit.

登録可能なジョブネット数が限界値を超えました

登録できるジョブネット数が制限値を超えました。

（S）

処理を中止します。

（O）

不要なジョブネットを登録解除したあと，再度操作してください。

KAVS4652-E

Cannot use - JP1/AJS2 - Manager for Mainframe has not started.

JP1/AJS2 - Manager for Mainframeが起動されていないため操作できません

JP1/AJS2 - Manager for Mainframeのサービスが起動されていないため操作できません。

（S）

処理を中止します。

（O）

JP1/AJS2 - Manager for Mainframeのサービスを起動したあと，再度実行してください。

KAVS4653-E

Abnormality occurred in - JP1/AJS2 - Manager for Mainframe or in the mainframe.

JP1/AJS2 - Manager for Mainframe又はメインフレームで異常が発生しました

JP1/AJS2 - Manager for Mainframeまたはメインフレームで異常が発生しました。

（S）

処理を中止します。

（O）

次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

Windowsイベントログ（Windowsの場合）

syslog（UNIXの場合）

JP1/AJS2 - Manager for Mainframeの必要資料

KAVS4654-E

A unit was deleted during the processing.

処理中に削除されたユニットがあります

処理中に削除されたユニットがあります。

（S）

処理を中止します。

（O）

指定したユニットがあるか確認し，再度操作してください。

KAVS4655-E

In use by other user.

ほかで使用中です

ほかのユーザーがユニットを使用しています。

（S）

処理を中止します。

（O）

ほかのユーザーの使用が終了したあと，再度操作してください。

KAVS4656-E

No authority for Unit.

ユニットに対する権限がありません

ユニットに対する権限がありません。

（S）

処理を中止します。

（O）

ユニットに対して権限を持つユーザーが操作してください。

KAVS4657-E

A unit type that cannot be added is specified in the jobnet where release entry is complete.

リリース登録されているジョブネット配下に，追加できないユニット種別を指定しています

リリース登録されているジョブネット配下に追加できないユニット種別を指定しています。次のユニット種別のどれかであることが考えられます。

ジョブネットコネクタ

リモートジョブネット

ホストリンクジョブネット

起動条件

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニット種別を確認し，コマンドを再実行してください。

KAVS4658-E

A unit type that cannot be deleted is included in the jobnet where release entry is complete.

リリース登録されているジョブネット配下に，削除できないユニット種別が含まれます

リリース登録されているジョブネット配下に，削除できないユニット種別が含まれています。次のユニット種別であることが考えられます。

ホストリンクジョブネット

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

削除できないユニット種別，または削除できないユニット種別を含むネストジョブネットを指定しないでコマンドを再実行してください。ただしジョブグループ，またはルートジョブネットの削除はできます。

KAVS4660-E

The specified unit whose end is being waited for (待ち合わせ対象ユニット名) is not defined for the unit (ユニット名).

ユニット(ユニット名)には指定した待ち合わせ対象ユニット名(待ち合わせ対象ユニット名)が定義されていません

メッセージに出力されたユニットに待ち合わせ対象ユニットとして指定したユニットが定義されていません。次の原因が考えられます。

待ち合わせ条件が設定されていないユニットを指定した

定義されていない待ち合わせ対象ユニット名を指定した

コマンドの実行途中に，指定した待ち合わせ対象ユニット名が待ち合わせ条件の定義から削除された

正規表現で合致する待ち合わせ対象ユニット名がない

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，複数のジョブネットを指定した場合（正規表現での指定を含む）は，コマンドの実行を続行します。

（O）

待ち合わせ対象ユニットを確認したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS4661-E

This option (オプション) cannot be used because the preceding unit wait function is not enabled.

任意先行ユニット待ち合わせ機能が有効になっていないため，このオプション(オプション)は使用できません

JP1/AJS3が待ち合わせ条件を使用できるようにセットアップされていないため，このオプションは使用できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，複数のユニットを指定（正規表現での指定を含む）した場合は，処理を続行します。

（O）

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.1.8 待ち合わせ条件を使用するための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.1.8 待ち合わせ条件を使用するための設定」（UNIXの場合）を参照し，待ち合わせ条件を使用できるようにセットアップしてください。

KAVS4662-E

Wait conditions is not defined for the unit (ユニット名). : 保守情報

ユニット(ユニット名)には待ち合わせ条件が定義されていません : 保守情報

ユニット名で示されるユニットには，待ち合わせ条件が定義されていません。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，複数のユニットを指定（正規表現での指定を含む）した場合は，処理を続行します。

（O）

待ち合わせ条件を定義したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS4670-I

Temporary change information does not exist in unit (ユニット名).

ユニット（ユニット名）には一時変更情報が存在しません。

一時変更情報を出力しません。次に示す要因が考えられます。

対象のユニットには一時変更情報がない

対象のユニットには出力開始日付以降の一時変更情報がない

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，複数のジョブを指定（正規表現での指定を含む）した場合は，処理を続行します。

（O）

一時変更操作を実行したユニットを指定し，出力開始日付を正しく修正したあとに，コマンドを再実行してください。

KAVS4671-E

Information about temporary change operations for the unit (ユニット名) could not be saved. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

ユニット(ユニット名)に対する一時変更操作の情報を保存できませんでした。：保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

ユニットに対する一時変更操作の情報を保存できませんでした。

（S）

一時変更情報の保存処理を中止して，処理を続行します。

（O）

直前に出力されるメッセージの対処方法に従って対処してください。また，直前にメッセージが出力されていない場合，1日のうち1,000番目以降の世代に対して一時変更操作を行ったおそれがあります。一時変更の操作管理機能では，一つのルートジョブネットに対して，1日当たり999世代分の一時変更情報を保存できます。そのため，一つのルートジョブネットで1日に実行する世代が999世代を超えないように運用してください。

保存できなかった一時変更情報は，JP1/AJS3 - Viewで一時変更情報の一覧を表示する，またはajsplanoutコマンドで一時変更情報の一覧を出力する操作では表示されません。

保存できなかった一時変更内容については，スケジューラーログを参照してください。

KAVS4672-W

Temporary change information from the previously executed registration could not be deleted. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4 保守情報5

前回実行登録時の一時変更情報を削除できませんでした。：保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4 保守情報5

前回の実行登録時の一時変更情報を削除できませんでした。

（S）

前回の実行登録時の一時変更情報の削除処理を中止して処理を続行します。

（O）

JP1/AJS3 - Viewで一時変更情報の一覧を表示する，またはajsplanoutコマンドで一時変更情報の一覧を出力する操作では，前回の実行登録時の一時変更情報も表示されるため注意してください。

KAVS4673-W

Temporary change information could not be deleted. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4 保守情報5

一時変更情報を削除できませんでした。：保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4 保守情報5

一時変更情報を削除できませんでした。

（S）

一時変更情報の削除処理を中止して，処理を続行します。

（O）

内部ファイルが削除されず残ります。ジョブネットを再度実行登録するか，スケジューラーサービスをコールドスタートすると内部ファイルは削除されます。

KAVS4674-E

The command cannot be executed because the operation management function for temporary changes is not enabled.

一時変更の操作管理機能が有効でないため実行できません

一時変更の操作管理機能が有効でないため，コマンドを実行できませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，複数のユニットを指定した場合は，次のユニットから処理を続行します。

（O）

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.1.9 一時変更の操作管理機能を使用するための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.1.9 一時変更の操作管理機能を使用するための設定」（UNIXの場合）を参照し，接続先のJP1/AJS3 - Managerで一時変更の操作管理機能を有効にしてから，コマンドを再実行してください。

KAVS4675-I

A retry wait interval will now begin because the job ended abnormally. (name: ジョブ名: 実行ID, code:コード, host:ホスト名, JOBID:ジョブ番号, retry:リトライ実行回数)

ジョブ(ジョブ名:実行ID)が異常終了したためリトライ間隔待ちを開始します(code:コード, host:ホスト名, JOBID:ジョブ番号, retry:リトライ実行回数)

異常終了時のリトライ設定をしているジョブがリトライ条件に合致したため，リトライ間隔に設定した時間が経過してから，再度ジョブ実行開始の処理をします。

（S）

処理を続行します。実行IDおよびジョブ番号は，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

KAVS4676-I

Job started as retry execution. (name: ジョブ名: 実行ID, host:ホスト名, JOBID:ジョブ番号, retry:リトライ実行回数)

異常終了時リトライによるジョブ(ジョブ名:実行ID)を開始します(host:ホスト名, JOBID:ジョブ番号, retry:リトライ実行回数)

異常終了時の自動リトライによるジョブを開始します。

（S）

処理を続行します。実行ID，ホスト名，およびジョブ番号は，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

KAVS4677-E

An error that cannot be recoverd by retry execution occurred.(name: ジョブ名: 実行ID, code:終了コード, host:ホスト名, JOBID:ジョブ番号, retry:リトライ実行回数, cause code:要因コード)

異常終了時リトライ設定のあるジョブ(ジョブ名:実行ID)でリトライ実行不可能なエラーが発生しました(code:終了コード, host:ホスト名, JOBID:ジョブ番号, retry:リトライ実行回数, cause code:要因コード)

異常終了時のリトライ設定をしているジョブが，リトライ実行不可能な要因で終了しました。詳細な要因は要因コードを参照してください。

要因コードの一覧を次に示します。

FATALERR

ジョブが，リトライ実行できない終了状態で終了しました。

ERRCODE

自動リトライの対象範囲外の終了コードで，実行ファイルまたはスクリプトファイルが終了しました。

RETRYNUM

リトライ実行回数が，最大リトライ回数に達しました。

自動リトライの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.4.13 ジョブの異常終了時に自動でリトライする」を参照してください。

（S）

処理を続行します。

（O）

異常終了した原因を調べて，対処してください。原因を特定できない場合は，資料を採取したあとにシステム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS4678-I

Job submit started as retry execution. (name:ジョブ名:実行ID，Retry:リトライ実行回数)

異常終了時リトライによるジョブ(ジョブ名: 実行ID)のサブミットを開始します (retry:リトライ実行回数)

異常終了時の自動リトライによる，ジョブのサブミットを開始します。実行IDは，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

（S）

処理を続行します。

KAVS4699-I

Because the scheduler service is not an ISAM database, the reconfiguration is not performed.

スケジューラーサービスはISAMデータベースではないため再編成を行いません

スケジューラーサービスのデータベースがISAMではないため，再編成を実施しません。

（S）

処理を続行します。

KAVS4700-E

The jobnet connector (ジョブネット名:実行ID) ended abnormally because it failed to connect to the connection destination jobnet.

接続先のジョブネットとの接続に失敗したため，ジョブネットコネクタ(ジョブネット名:実行ID)が実行できません

接続先のジョブネットとの接続に失敗したため，ジョブネットコネクタを実行できません。

（S）

ジョブネットコネクタの状態を異常検出終了にします。

（O）

次の場合は，ジョブネットコネクタを再実行しても実行されず異常検出終了します。ジョブネットコネクタの後続ユニットから再実行してください。

接続関係が成立した接続先のジョブネットの世代が保存世代数管理や登録解除で削除された

接続先のジョブネットに接続関係が成立した世代がない状態で，ジョブネットコネクタを再実行した

上記以外の状況でこのメッセージが出力された場合，統合トレースログに出力されている前後のエラーメッセージに従って対処してください。エラー要因を取り除いたあと，再度ジョブネットコネクタを実行してください。

KAVS4701-E

The jobnet for the connection destination(ジョブネット名:実行ID) ended abnomally because it failed to connect to jobnet connector.

ジョブネットコネクタとの接続に失敗したため，接続先のジョブネット(ジョブネット名:実行ID)が実行できません

ジョブネットコネクタとの接続に失敗したため，接続先のジョブネットが実行できません。

（S）

接続先のジョブネットの状態を異常検出終了にします。

（O）

統合トレースログに出力されている前後のエラーメッセージに従って対処してください。エラー要因を取り除いたあと，再度接続先のジョブネットを実行してください。

KAVS4702-E

Cannot execute the jobnet connector(ジョブネット名) because the jobnet name of the connection destination is not specified.

接続先のジョブネット名が指定されていないため，ジョブネットコネクタ(ジョブネット名)が実行できません

接続先のジョブネット名が指定されていないため，ジョブネットコネクタが実行できません。

（S）

ジョブネットコネクタの状態を異常検出終了にします。

（O）

接続先のジョブネット名を指定したあと，再度ジョブネットコネクタを実行してください。

KAVS4703-E

Cannot execute the jobnet connector(ジョブネット名) because the jobnet name of the connection destination is invalid.

接続先のジョブネットの指定が不正なため，ジョブネットコネクタ(ジョブネット名)が実行できません

接続先のジョブネットの指定が不正なため，ジョブネットコネクタが実行できません。次の原因が考えられます。

接続先のジョブネットに指定したユニットがない

接続先のジョブネットに指定したユニットのユニット種別が不正である

（S）

ジョブネットコネクタの状態を異常検出終了にします。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度ジョブネットコネクタを実行してください。

KAVS4704-E

Cannot execute the jobnet connector (ジョブネット名) because the jobnet for the connection destination is not defined to connect.

接続先のジョブネットから接続されていないため，ジョブネットコネクタ(ジョブネット名)が実行できません

接続先のジョブネットから接続されていないため，ジョブネットコネクタを実行できません。次の原因が考えられます。

接続先のジョブネットに実行順序制御が設定されていない

接続先のジョブネットにジョブネットコネクタを指定していない

（S）

ジョブネットコネクタの状態を異常検出終了にします。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度ジョブネットコネクタを実行してください。

KAVS4705-E

Cannot execute the jobnet for the connection destination(ジョブネット名) because the jobnet connector name is not specified.

ジョブネットコネクタ名が指定されていないため，接続先のジョブネット(ジョブネット名)が実行できません

ジョブネットコネクタ名が指定されていないため，接続先のジョブネットを実行できません。

（S）

接続先のジョブネットの状態を異常検出終了にします。

（O）

ジョブネットコネクタ名を指定したあと，再度接続先のジョブネットを実行してください。

KAVS4706-E

Cannot execute the jobnet for the connection destination(ジョブネット名) because the jobnet connector name is invalid.

ジョブネットコネクタの指定が不正なため，接続先のジョブネット(ジョブネット名)が実行できません

ジョブネットコネクタの指定が不正なため，接続先のジョブネットを実行できません。次の原因が考えられます。

ジョブネットコネクタに指定したユニットがない

ジョブネットコネクタに指定したユニットのユニット種別が不正である

（S）

接続先のジョブネットの状態を異常検出終了にします。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度接続先のジョブネットを実行してください。

KAVS4707-E

Cannot execute the jobnet for the connection destination(ジョブネット名) because the jobnet connector is not defined to connect.

ジョブネットコネクタから接続されていないため，接続先のジョブネット(ジョブネット名)が実行できません

ジョブネットコネクタから接続されていないため，接続先のジョブネットを実行できません。次の原因が考えられます。

ジョブネットコネクタが接続先のジョブネットを指定していない

（S）

接続先のジョブネットの状態を異常検出終了にします。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度ジョブネットコネクタを実行してください。

KAVS4708-E

An attempt of job status notification from the jobnet for the connection destination(ジョブネット名:実行ID) has failed. : 保守情報

接続先のジョブネット(ジョブネット名:実行ID)からの状態通知に失敗しました:保守情報

接続先のジョブネットからジョブネットコネクタへの状態通知に失敗したため，ジョブネットコネクタの状態が正しくないおそれがあります。

（S）

処理を続行します。

（O）

直前に出力されているWindowsイベントログまたはsyslog，および統合トレースログのメッセージに従って対処してください。

なお，ジョブネットコネクタと接続先のジョブネットの接続関係が不正になっているおそれがあります。その場合，接続先のジョブネットの状態に応じてジョブネットコネクタが正しく状態遷移していないため，必要に応じてジョブネットコネクタを手動で状態変更してください。

KAVS4710-E

Cannot use the controlling execution order of Root jobnet between scheduler services. (スケジューラーサービス名) : 保守情報

スケジューラーサービス間でのルートジョブネットの実行順序制御機能が使用できません(スケジューラーサービス名):保守情報

ジョブネットコネクタまたは接続先のルートジョブネットが実行できません。次の原因が考えられます。

環境設定パラメーターRJCUSEに「yes」が設定されていない

スケジューラーサービス間通信制御プロセスが停止している

実行しようとしたジョブネットコネクタまたは接続先のルートジョブネットは，それぞれメッセージKAVS4701-E，KAVS4700-Eを出力して異常終了します。

（S）

接続先のジョブネットの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

環境設定パラメーターRJCUSEの値を確認してください。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

スケジューラーサービス間通信制御プロセスが停止している場合は，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

KAVS4711-E

Cannot execute the jobnet connector (ジョブネット名) because the connection host name of the jobnet of the connection destination is invalid.

接続先のジョブネットの接続ホスト名の指定が不正なため，ジョブネットコネクタ(ジョブネット名)が実行できません

接続先のジョブネットの接続ホスト名の指定が不正なため，ジョブネットコネクタが実行できません。次の原因が考えられます。

接続先のジョブネットに指定した接続ホスト名が，ジョブネットコネクタのホストと一致しない

（S）

ジョブネットコネクタの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度ジョブネットコネクタを実行してください。

KAVS4712-E

Cannot execute the jobnet connector (ジョブネット名) because the connection service name of the jobnet of the connection destination is invalid.

接続先のジョブネットの接続サービス名の指定が不正なため，ジョブネットコネクタ(ジョブネット名)が実行できません

接続先のジョブネットの接続サービス名の指定が不正なため，ジョブネットコネクタが実行できません。次の原因が考えられます。

接続先のジョブネットに指定した接続サービス名が，ジョブネットコネクタのスケジューラーサービスと一致しない

（S）

ジョブネットコネクタの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度ジョブネットコネクタを実行してください。

KAVS4713-E

Cannot execute the jobnet connector (ジョブネット名) because the connection range of the jobnet of the connection destination is invalid.

接続先のジョブネットの接続範囲の指定が不正なため，ジョブネットコネクタ(ジョブネット名)が実行できません

接続先のジョブネットの接続範囲の指定が不正なため，ジョブネットコネクタが実行できません。次の原因が考えられます。

接続先のジョブネットに指定した接続範囲が，ジョブネットコネクタの接続範囲と一致しない

（S）

ジョブネットコネクタの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度ジョブネットコネクタを実行してください。

KAVS4714-E

Cannot execute the jobnet of the connection destination (ジョブネット名) because the connection host name of the jobnet connector is invalid.

ジョブネットコネクタの接続ホスト名の指定が不正なため，接続先のジョブネット(ジョブネット名)が実行できません

ジョブネットコネクタの接続ホスト名の指定が不正なため，接続先のジョブネットが実行できません。次の原因が考えられます。

ジョブネットコネクタに指定した接続ホスト名が，接続先のジョブネットのホストと一致しない

（S）

接続先のジョブネットの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度接続先のジョブネットを実行してください。

KAVS4715-E

Cannot execute the jobnet of the connection destination (ジョブネット名) because the connection service name of the jobnet connector is invalid.

ジョブネットコネクタの接続サービス名の指定が不正なため，接続先のジョブネット(ジョブネット名)が実行できません

ジョブネットコネクタの接続サービス名の指定が不正なため，接続先のジョブネットが実行できません。次の原因が考えられます。

ジョブネットコネクタに指定した接続サービス名が，接続先のジョブネットのスケジューラーサービスと一致しない

（S）

接続先のジョブネットの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度接続先のジョブネットを実行してください。

KAVS4716-E

Cannot execute the jobnet of the connection destination (ジョブネット名) because the connection range of the jobnet connector is invalid.

ジョブネットコネクタの接続範囲の指定が不正なため，接続先のジョブネット(ジョブネット名)が実行できません

ジョブネットコネクタの接続範囲の指定が不正なため，接続先のジョブネットが実行できません。次の原因が考えられます。

ジョブネットコネクタに指定した接続範囲が，接続先のジョブネットの接続範囲と一致しない

（S）

接続先のジョブネットの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度接続先のジョブネットを実行してください。

KAVS4720-E

An attempt to connect to the process controlling communication between scheduler services has failed. (スケジューラーサービス名) : 保守情報

スケジューラーサービス間通信制御プロセスとの接続に失敗しました(スケジューラーサービス名) : 保守情報

スケジューラーサービス間通信制御プロセスとの接続に失敗しました。

（S）

再接続回数がしきい値に達していなければ，メッセージKAVS4722-Iを出力して再接続処理を開始します。再接続が成功したらメッセージKAVS4723-Iを出力します。

再接続回数がしきい値に達している場合は，メッセージKAVS4724-Eを出力してスケジューラーサービス間でのルートジョブネットの実行順序制御機能を縮退します。

（O）

このエラーメッセージの前後に出力されたメッセージに従って対処してください。

KAVS4721-E

The connection with the process controlling communication between scheduler services was closed. (スケジューラーサービス名) : 保守情報

スケジューラーサービス間通信制御プロセスとの接続が切断されました(スケジューラーサービス名) : 保守情報

スケジューラーサービス間通信制御プロセスとの接続が切断されました。

（S）

再接続回数がしきい値に達していなければ，メッセージKAVS4722-Iを出力して再接続処理を開始します。再接続が成功したらメッセージKAVS4723-Iを出力します。

再接続回数がしきい値に達している場合は，メッセージKAVS4724-Eを出力してスケジューラーサービス間でのルートジョブネットの実行順序制御機能を縮退します。

（O）

このエラーメッセージの前後に出力されたメッセージに従って対処してください。

KAVS4722-I

Reconnection processing with the process controlling communication between scheduler services started. (スケジューラーサービス名)

スケジューラーサービス間通信制御プロセスとの再接続処理を開始します(スケジューラーサービス名)

スケジューラーサービス間通信制御プロセスとの再接続処理を開始します。

（S）

スケジューラーサービス間通信制御プロセスとの再接続処理を開始します。

KAVS4723-I

Reconnect to the process has finished. (スケジューラーサービス名)

スケジューラーサービス間通信制御プロセスに再接続しました(スケジューラーサービス名)

スケジューラーサービス間通信制御プロセスに再接続しました。

（S）

運用を継続します。

KAVS4724-E

The number of times the process controlling communication between scheduler services has Reconnection has exceeded the threshold. Therefore,the process controlling communication between scheduler services has been Reconnection processing blocked. (スケジューラーサービス名)

再接続回数がしきい値を越えたため，スケジューラーサービス間通信制御プロセスとの再接続処理を中断します(スケジューラーサービス名)

スケジューラーサービス間通信制御プロセスとの通信が切断されたことを検知したため再接続を試みましたが，再接続回数がしきい値を超えても接続できないため，再接続処理を中断します。

（S）

スケジューラーサービス間でのルートジョブネットの実行順序制御機能を縮退した状態で処理を継続します。接続範囲が別サービスに設定された実行中のジョブネットコネクタや開始時刻待ちの接続先のジョブネットは異常終了します。

機能が縮退した状態で，新たに実行しようとしたジョブネットコネクタや接続先のジョブネットは異常終了します。

（O）

スケジューラーサービス間でのルートジョブネットの実行順序を制御するためには，スケジューラーサービスを再起動して実行順序制御機能の縮退を解除してください。

KAVS4725-E

An IPC error occurred in the process controlling communication between scheduler services. (スケジューラーサービス名) : 保守情報

スケジューラーサービス間通信制御プロセスで通信エラーが発生しました(スケジューラーサービス名) : 保守情報

スケジューラーサービス間通信制御プロセスでエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

スケジューラーサービス間通信制御プロセスと他プロセスとの通信接続が切断した

スケジューラーサービス間通信制御プロセスが通信をするときの最大接続数を超過した

スケジューラーサービス間通信制御プロセスがホスト名の解決に失敗した

ジョブネットコネクタまたは接続先のジョブネットの接続サービス名に指定したスケジューラーサービスが起動していない

ジョブネットコネクタまたは接続先のジョブネットの接続ホスト名に指定したホストのスケジューラーサービス間通信制御プロセスが起動していない

（S）

処理を続行します。

（O）

このエラーメッセージの前後に出力されたメッセージに従って対処してください。

メッセージが出力されていない場合は，接続ホスト名に指定したホストのスケジューラーサービス間通信制御プロセスが起動しているか，または接続サービス名に指定したスケジューラーサービスが起動しているかを確認してください。

KAVS4730-E

Cannot execute the jobnet connector (ジョブネット名) because it failed to resolved to the local host name(host:ホスト名).

自ホスト名(host：ホスト名)の解決に失敗したため，ジョブネットコネクタ(ジョブネット名)が実行できません

自ホスト名の解決に失敗したため，ジョブネットコネクタが実行できません。

（S）

ジョブネットコネクタの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

hostsファイル，jp1hostsファイル，jp1hosts2ファイルなどに，ジョブネットコネクタを定義したホストの名前が正しく設定されていることを確認してください。

正しく設定したあと，再度ジョブネットコネクタを実行してください。

KAVS4731-E

Cannot execute the jobnet connector (ジョブネット名) because it failed to resolved to the connection host name of the jobnet of the connection destination.

接続先のジョブネットに指定した接続ホスト名の解決に失敗したため，ジョブネットコネクタ(ジョブネット名)が実行できません

接続先のジョブネットに指定した接続ホスト名の解決に失敗したため，ジョブネットコネクタが実行できません。

（S）

ジョブネットコネクタの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

接続先のジョブネットを定義したホストのhostsファイル，jp1hostsファイル，jp1hosts2ファイルなどに，接続先のジョブネットの接続ホスト名に指定したホストが正しく設定されていることを確認してください。

正しく設定したあと，再度ジョブネットコネクタを実行してください。

KAVS4732-E

Cannot execute the jobnet (ジョブネット名) of the connection destination because it failed to resolved to the local host name (host:ホスト名).

自ホスト名(host：ホスト名)の解決に失敗したため，接続先のジョブネット(ジョブネット名)が実行できません

自ホスト名の解決に失敗したため，接続先のジョブネットが実行できません。

（S）

接続先のジョブネットの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

hostsファイル，jp1hostsファイル，jp1hosts2ファイルなどに，接続先のジョブネットを定義したホストの名前が正しく設定されていることを確認してください。

正しく設定したあと，再度接続先のジョブネットを実行してください。

KAVS4733-E

Cannot execute the jobnet (ジョブネット名) of the connection destination because it failed to resolved to the connection host name of the jobnet connector.

ジョブネットコネクタに指定した接続ホスト名の解決に失敗したため，接続先のジョブネット(ジョブネット名)が実行できません

ジョブネットコネクタに指定した接続ホスト名の解決に失敗したため，接続先のジョブネットが実行できません。

（S）

接続先のジョブネットの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

ジョブネットコネクタを定義したホストのhostsファイル，jp1hostsファイル，jp1hosts2ファイルなどに，ジョブネットコネクタの接続ホスト名に指定したホストが正しく設定されていることを確認してください。

正しく設定したあと，再度接続先のジョブネットを実行してください。

KAVS4750-E

Because of the incomplete description of jobnet(name:ユニット名, release ID:リリースID),jobnet(name:ユニット名, release ID:リリースID) cannot be scheduled.

ジョブネット(ユニット名:ユニット名, リリースID:リリースID)の定義に誤りがあるため，ジョブネット(ユニット名:ユニット名, リリースID:リリースID)の次回実行予定が求められません

ジョブネットのスケジュール定義に誤りがあるため，世代を作成できませんでした。

（S）

ジョブネットを実行登録すると，次のように動作します。

メッセージ中の次回実行予定が求められないジョブネットを実行登録した場合は，実行登録に失敗します。

メッセージ中の次回実行予定が求められないジョブネットが実行登録済みの場合は，そのジョブネットは次のように動作します。

・計画実行登録した場合は，「閉塞」状態になります。

・確定実行登録した場合は，次回実行予定が作成されません。

（O）

「リリースID」に示されたリリースIDのジョブネット定義が「リリース待ち」状態の場合は，次の順序で対処してください。

「ユニット名」に示されたジョブネットを登録解除する。

「ユニット名」に示されたジョブネットに対してリリース中止する。

スケジュール定義の誤りを修正する。

「ユニット名」に示されたジョブネットに対し，修正したジョブネット定義を再度リリース登録する。

「リリースID」に示されたリリースIDのジョブネット定義が「適用中」状態の場合は，次の順序で対処してください。

「ユニット名」に示されたジョブネットを登録解除する。

スケジュール定義の誤りを修正する。

「ユニット名」に示されたジョブネットを再度実行登録する。

定義に誤りがあるジョブネットがリリース情報を持たない場合，そのジョブネットに対するメッセージ中の「リリースID」には「***」が表示されます。その場合は，「適用中」状態のジョブネット定義の場合と同様の方法で対処してください。

KAVS4751-W

Since the new generation(実行ID) is created to change the jobnet definition of the generation(ユニット名:実行ID), information of the temporary change in plan before the definition change is lost.

ジョブネットの世代(ユニット名:実行ID)の定義を切替えて，新たな世代(実行ID)を作成するため，定義を切替える前の世代に計画一時変更した情報が失われます

ジョブネット定義を切り替えて新しく世代を作り直すような操作をすると，ジョブネット定義が切り替わる前の世代に対して実行した計画一時変更の情報は失われます。

（S）

処理を続行します。

（O）

スケジューラーログなどを基に，ジョブネット定義が切り替わる前の世代に対して実行した計画一時変更を，ジョブネット定義が切り替わったあとの世代に再度実行してください。

リリース登録およびリリース中止によってジョブネット定義が切り替わった場合は，リリース日時以降の全世代を作り直すため，メッセージ中の実行IDには「***」が出力されます。必要に応じてスケジューラーログなどを基に，リリース日時以降の作り直された世代に対して再度計画一時変更してください。

KAVS4752-E

The generation(実行ID) of the jobnet(ユニット名) is in invalid status because an error occurred during change processing of the jobnet definition. : 保守情報1 保守情報2

ジョブネット(ユニット名)の定義の切替えで，世代(実行ID)が不正な状態になりました : 保守情報1 保守情報2

ジョブネットの定義を切り替える際，切り替え前の定義の世代の削除に失敗したため，ジョブネットの実行登録情報の一部が欠落した状態になりました。

（S）

処理を中断します。

（O）

直前に出力されたメッセージから原因を解決してください。

次の操作のどれかを行ったときにメッセージが出力された場合は，次の対処をしてください。

メッセージ中のジョブネットに対してリリース登録をしていた場合，該当するジョブネットの実行登録を解除し，リリース中止したあとでリリース登録をし直してください。また，リリース登録をしたあとで実行登録をし直してください。

メッセージ中のジョブネットに対してリリース中止をしていた場合，該当するジョブネットの実行登録を解除し，再度リリース中止してください。また，リリース中止をしたあとで実行登録をし直してください。

メッセージ中のジョブネットに対して実行中止をしていた場合，該当するジョブネットの実行登録を解除し，実行登録をし直したあとで再度不要な予定を実行中止してください。

その他の操作を行った場合にメッセージが出力されたときは，ジョブネットの実行登録を解除したあとで，実行登録をし直してください。

KAVS4822-I

Execution registration information of the unit (ユニット名) was not output, because its registration method is not supported for export.

ユニット(ユニット名)は，実行登録種別が出力対象外のため，実行登録情報の出力を行いませんでした

対象ユニットが即時実行で実行登録されていたため，登録予定情報のエクスポートを実行しませんでした。

（S）

コマンドの処理を続行します。

KAVS4823-E

The unit (ユニット名) cannot be registered for execution, because it does not exist in the execution registration information file.

ユニット(ユニット名)が実行登録情報ファイルに存在しないため，実行登録できません

指定されたユニットが登録予定情報ファイル中にありませんでした。

（S）

コマンドの実行を続行します。

（O）

指定したユニット名を確認し，コマンドを実行してください。

KAVS4824-E

The unit (ユニット名) cannot be imported, because you are not the user who exported it.

ユニット(ユニット名)は，エクスポート元と登録ユーザーが異なるため，インポートできません

登録予定情報をエクスポートしたユニットの登録ユーザーとインポート実行ユーザーが異なるため，登録予定情報のインポートに失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

コマンドを実行するユーザーを確認し，コマンドを実行してください。

複数のユーザーでルートジョブネットを確定実行登録した場合，Administrators権限（Windowsの場合）またはスーパーユーザー権限（UNIXの場合）でだけインポートできます。ただし，環境設定パラメーターADMACLIMITをデフォルトから変更して「yes」を設定している場合は，Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つOSユーザーにマッピングしたJP1ユーザーであっても，コマンドの実行権限が必要です。

KAVS4826-E

Invalid information in execution registration information file (ファイル名). (文番号:n)

登録情報ファイル(ファイル名)に誤りがあります。(文番号:n)

登録予定情報ファイルを誤って記述しています。

次の原因が考えられます。

不正な情報を記述している

「UNIT=」に指定したユニット名が930バイトを超えている

「UNIT=」に指定したユニット名にホスト名，実行IDを指定している

「ENTRY=」に「s」以外の値を指定している

左辺が形式に指定されている値でない

右辺の値を「"（ダブルクォーテーションマーク）」または「'（シングルクォーテーションマーク）」で囲んでいる

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

登録予定情報ファイルの内容を確認し，コマンドを実行してください。

KAVS4827-E

More than one jobnet is specified.

ユニットが複数指定されています

ユニットが複数指定されています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ユニットを一つだけ指定して，コマンドを再度実行してください。

KAVS4828-E

I/O error occurred. :保守情報

入出力エラーが発生しました:保守情報

処理中にファイルの入出力などでI/Oエラーが発生しました。

（S）

エラーが発生したファイルに対する処理を中止し，コマンドを終了します。

（O）

次のように対処してください。

Windowsの場合

Windowsイベントログを参照し，出力されたメッセージに従って対処してください。対処できない場合は，システム管理者に連絡してください。

UNIXの場合

syslogを参照し，出力されたメッセージに従って対処してください。対処できない場合は，システム管理者に連絡してください。

KAVS4829-E

Specified file name (ファイル名) is too long.

指定したファイル名(ファイル名)が長すぎます

ファイル名が256バイト以上の文字列で指定されています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ファイル名を255バイト以内で指定し，コマンドを再実行してください。

KAVS4830-E

Execution registration information of some units could not be exported. : 保守情報

実行登録情報の出力ができなかったユニットがあります : 保守情報

コマンドの実行に失敗したため，登録予定情報を出力できませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

このメッセージの前に出力されているエラーメッセージについて対策を行ってください。または，セットアップ環境が不正であるおそれがあるため，JP1/AJS3のセットアップが正しく完了していることを確認したあと，再度実行してください。

KAVS4832-E

An error occurred while processing the unit (ユニット名). : 保守情報

ユニット(ユニット名)の処理中にエラーが発生しました。: 保守情報

対象となるユニットに対する処理中にエラーが発生しました。

（S）

コマンドを続行します。

（O）

このメッセージの前に出力されているエラーメッセージについて対策してください。また，出力されているコマンドラインを参照し，問題への対策を行ってください。そのあと，コマンドを再実行してください。

KAVS4833-I

Information that is temporarily changed in the plan for the unit (ユニット名) is not exported.

ユニット(ユニット名)の計画一時変更した情報はエクスポートされません

計画一時変更したユニットをエクスポートしました。計画一時変更した情報はエクスポートされません。

（S）

コマンドを続行します。

（O）

計画一時変更した情報はエクスポートされません。登録予定情報をインポートする際に，再度計画を変更してください。

KAVS4834-E

The upcoming schedule for the specified jobnet (ユニット名) was being created, and therefore the execution registration information could not be exported.

指定したジョブネット(ユニット名)の次回予定作成中のため，実行登録情報をエクスポートできませんでした。

指定したジョブネットの次回予定作成中のため，登録予定情報をエクスポートできませんでした。

（S）

コマンドを続行します。

（O）

指定したジョブネットが実行中または実行登録などの操作中でないことを確認したあとで，コマンドを再実行してください。

一度に大量のユニットをエクスポートしようとしている場合は，複数回に分けてエクスポートしてください。

KAVS4835-E

The registration information file contains a unit that does not exist. : 保守情報

登録情報ファイルの中に存在しないユニットがあります：保守情報

登録予定情報ファイルの中にないユニットがあります。

（S）

コマンドを続行します。

（O）

保守情報に出力されたユニット名の定義を見直してください。または，登録予定情報ファイルの保守情報に出力されたユニットの予定情報セクションから不要なユニットの情報を削除してください。

KAVS4836-E

The specified unit (ユニット名) can not be exported either because it does not exist or execution registration has not been performed.

指定したユニット(ユニット名)は存在しないか，実行登録されていないためエクスポートできません

エクスポートできませんでした。次の原因が考えられます。

存在しないユニットをエクスポート対象にしている

ルートジョブネット以外をエクスポート対象にしている

（S）

コマンドを続行します。

（O）

指定したユニットがないか，実行登録されていません。ユニットの状態を確認してから，コマンドを再実行してください。

KAVS4837-I

There is no information to be exported.

エクスポートする情報はありません

コマンドを実行した結果，エクスポートできる情報はありませんでした。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

指定したオプションに該当するユニットがない，または指定したユニットがないため，登録予定情報は出力されませんでした。

KAVS4838-E

Units that exist in different scheduler services cannot be specified at the same time (ユニット名).

異なるスケジューラーサービスに存在するユニットは同時に指定できません(ユニット名)

複数の異なるスケジューラーサービスにあるユニットが同時に指定されたため，処理を中止しました。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

同一のスケジューラーサービスにあるユニットだけを指定してエクスポートしてください。

KAVS4839-I

Registration information for the unit (ユニット名) was not output because either the unit has not been registered or there is no future schedule.

ユニット(ユニット名)は，未登録か未来の予定が存在しないため，登録情報の出力を行いませんでした。

未登録か，または未来の予定がないルートジョブネットを指定したため，登録予定情報を出力しませんでした。

（S）

コマンドを続行します。

（O）

予定世代があるルートジョブネットを指定してください。

KAVS4900-I

The process controlling communication between scheduler services has started.

スケジューラーサービス間通信制御プロセスを開始しました

スケジューラーサービス間通信制御プロセスが開始したことを通知するメッセージです。

（S）

処理を続行します。

KAVS4901-I

The process controlling communication between scheduler services has terminated.

スケジューラーサービス間通信制御プロセスを終了しました

スケジューラーサービス間通信制御プロセスを終了したことを通知するメッセージです。

（S）

処理を続行します。

KAVS4902-W

The process (host:ホスト名, PID:プロセスID) controlling communication between scheduler services has terminated abnormally (保守情報).

スケジューラーサービス間通信制御プロセス（host：ホスト名, PID：プロセスID）が異常終了しました（保守情報）

スケジューラーサービス間通信制御プロセスが異常終了しました。

（S）

スケジューラーサービス間通信制御プロセスの処理を中止します。

（O）

スケジューラーサービス間通信制御プロセスが異常終了した回数がしきい値に達するまで，該当するスケジューラーサービス間通信制御プロセスを再起動します。しきい値に達した場合は，該当するスケジューラーサービス間通信制御プロセスを閉塞します。

KAVS4903-I

The management process for the process controlling communication between scheduler services has started.

スケジューラーサービス間通信制御プロセスを管理するプロセスを開始しました

スケジューラーサービス間通信制御プロセス管理プロセスが開始したことを通知するメッセージです。

（S）

処理を続行します。

KAVS4904-I

The management process for the process controlling communication between scheduler services has terminated.

スケジューラーサービス間通信制御プロセスを管理するプロセスを終了しました

スケジューラーサービス間通信制御プロセス管理プロセスを終了したことを通知するメッセージです。

（S）

処理を続行します。

KAVS4905-E

The management process for the process controlling communication between scheduler services has terminated abnormally (保守情報).

スケジューラーサービス間通信制御プロセスを管理するプロセスが異常終了しました（保守情報）

スケジューラーサービス間通信制御プロセス管理プロセスが異常終了しました。

（S）

スケジューラーサービス間通信制御プロセス管理プロセスの処理を中止します。

（O）

直前に出力されているWindowsイベントログまたはsyslogのメッセージに従って対処してください。問題が解決しない場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照）。

KAVS4906-W

The value (項目名), specified in the environment settings parameter (パラメーター名), is out of range. The default value (デフォルト値) will be assumed and processing will continue.

環境設定パラメーター（パラメーター名）に指定した値（項目名）が誤っているため，デフォルト値（デフォルト値）を仮定して処理を続行します

環境設定パラメーターに指定した値が誤っているため，デフォルト値を仮定して処理を続行します。

（S）

「デフォルト値」に示された値を仮定して処理を続行します。

（O）

環境設定パラメーターの値を正しく設定したあと，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

KAVS4907-W

The number of connections for the process (host:ホスト名) controlling communication between scheduler services has exceeded the maximum value, and therefore the connection could not be made with the connection destination host (host:ホスト名またはIPアドレス).

スケジューラーサービス間通信制御プロセス(host:ホスト名)の接続数が最大値を超えたため，接続先ホスト(host:ホスト名またはIPアドレス)と接続ができませんでした

スケジューラーサービス間通信制御プロセスの接続数が最大値を超えたため，接続できませんでした。

（S）

処理を続行します。

なお，接続数が最大値を下回るまで，異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序制御は使用できません。

また，メッセージKAVS4918-Iが出力されるまで，次のどちらかの現象が発生します。

実行順序制御方式が「同期」の接続先のジョブネットが「異常検出終了」状態になる。

ジョブネットコネクタが「異常検出終了」状態になる。

（O）

メッセージKAVS4918-Iが出力されたあとで，接続できなかったジョブネットコネクタ，または接続先のジョブネットを再実行してください。

また，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照して，環境設定パラメーターGWMAXCONNECTIONの値を見積もり直してください。

KAVS4908-E

The process(host:ホスト名) controlling communication between scheduler services failed to communicate with a process (name:プロセス名) of the same host. : 保守情報

スケジューラーサービス間通信制御プロセス(host:ホスト名)が同一ホストのプロセス(name：プロセス名)との通信に失敗しました：保守情報

スケジューラーサービス間通信制御プロセスが同一ホストのプロセスとの通信に失敗しました。

なお，スケジューラーサービス単位で起動するプロセスの場合，プロセス名は「スケジューラーサービス名：プロセス名」の形式で出力されます。

（S）

メッセージに出力されたプロセスとの通信を終了します。

（O）

直前に出力されているWindowsイベントログまたはsyslogのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合，メッセージに出力されたプロセスが起動しているか確認してください。

問題が解決しない場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照）。

KAVS4909-E

The process(host:ホスト名) controlling communication between scheduler services failed to communicate with the process (host:ホスト名またはIPアドレス) controlling communication between scheduler services at the communication destination. : 保守情報

スケジューラーサービス間通信制御プロセス(host:ホスト名)が通信先のスケジューラーサービス間通信制御プロセス(host：ホスト名またはIPアドレス)との通信に失敗しました：保守情報

スケジューラーサービス間通信制御プロセスが通信先のスケジューラーサービス間通信制御プロセスとの通信に失敗しました。

（S）

通信先のスケジューラーサービス間通信制御プロセスとの通信を終了します。

（O）

直前に出力されているWindowsイベントログまたはsyslogのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合，メッセージに出力されたスケジューラーサービス間通信制御プロセスが起動しているか確認してください。

問題が解決しない場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照）。

KAVS4910-E

An error occurred during the communication with the process (host:ホスト名またはIPアドレス name:プロセス名) because a network access error occurred. : 保守情報

プロセス(host：ホスト名またはIPアドレス name：プロセス名)との通信処理中にネットワーク到達不能エラーが発生しました：保守情報

プロセスとの通信処理中にネットワーク到達不能エラーが発生しました。

なお，スケジューラーサービス単位で起動するプロセスの場合，プロセス名は「スケジューラーサービス名：プロセス名」の形式で出力されます。

（S）

通信を終了します。

（O）

プロセスとの通信環境を確認してください。

KAVS4911-E

A communication timeout occurred during the communication with the process (host:ホスト名またはIPアドレス name:プロセス名). : 保守情報

プロセス(host：ホスト名またはIPアドレス name：プロセス名)との通信処理中に通信タイムアウトが発生しました：保守情報

プロセスとの通信処理中に通信タイムアウトが発生しました。

なお，スケジューラーサービス単位で起動するプロセスの場合，プロセス名は「スケジューラーサービス名：プロセス名」の形式で出力されます。

（S）

通信を終了します。

（O）

プロセスとの通信環境を確認してください。

KAVS4912-E

A buffer shortage occurred during the communication with the process (host:ホスト名またはIPアドレス name:プロセス名). : 保守情報

プロセス(host：ホスト名またはIPアドレス name：プロセス名)との通信処理中にバッファ不足が発生しました：保守情報

プロセスとの通信処理中にバッファー不足が発生しました。

なお，スケジューラーサービス単位で起動するプロセスの場合，プロセス名は「スケジューラーサービス名：プロセス名」の形式で出力されます。

（S）

通信を終了します。

（O）

プロセスとの通信環境を確認してください。

KAVS4913-E

The port number could not be obtained. Confirm whether the service name is defined correctly.

ポート番号の取得に失敗しました。サービス名が正しく設定されているか確認してください

スケジューラーサービス間通信制御プロセスが使用するポート番号の取得に失敗しました。

（S）

スケジューラーサービス間通信制御プロセスを終了します。

（O）

servicesファイルにサービス名とjp1ajs2gwのポート番号が正しく設定されているかどうか確認してください。ポート番号が正しく定義されている場合は，メモリー不足，またはディスクの空き容量不足のおそれがあります。不要なアプリケーションを終了したあと，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

KAVS4914-E

The connection was reset while the process (host:ホスト名) controlling communication between scheduler services was communicating with the process (host:ホスト名またはIPアドレス) controlling communication between scheduler services at the communication destination. : 保守情報

スケジューラーサービス間通信制御プロセス(host:ホスト名)が通信先のスケジューラーサービス間通信制御プロセス(host：ホスト名またはIPアドレス)との通信中に接続がリセットされました：保守情報

スケジューラーサービス間通信制御プロセスが通信先のスケジューラーサービス間通信制御プロセスとの通信中に接続がリセットされました。次の原因が考えられます。

通信先のホストのJP1/AJS3サービスが停止した

通信先のスケジューラーサービス間通信制御プロセスでエラーが発生した

通信先のスケジューラーサービス間通信制御プロセスが異常終了した

通信元のホストで通信暗号化機能が無効になっていて，通信先のホストで通信暗号化機能が有効になっている

（S）

通信先のスケジューラーサービス間通信制御プロセスとの通信を終了します。

（O）

必要に応じて，通信先のホストのスケジューラーサービス間通信制御プロセスの起動状態や，通信暗号化機能の設定を確認してください。

通信元のホストで通信暗号化機能が無効になっていて，通信先のホストで通信暗号化機能が有効になっている場合，設定を一致させたあと，JP1/BaseサービスとJP1/AJS3サービスを再起動してください。

KAVS4915-I

The process (host:ホスト名) controlling communication between scheduler services has restarted.

スケジューラーサービス間通信制御プロセス（host：ホスト名）を再起動しました

スケジューラーサービス間通信制御プロセスを再起動したことを通知するメッセージです。

（S）

スケジューラーサービス間通信制御プロセスを再起動します。

KAVS4916-W

The process (host:ホスト名) controlling communication between scheduler services failed to start (保守情報).

スケジューラーサービス間通信制御プロセス（host：ホスト名）の起動に失敗しました（保守情報）

スケジューラーサービス間通信制御プロセスの起動に失敗しました。原因として，システムリソース不足などが考えられます。

（S）

該当するスケジューラーサービス間通信制御プロセスを終了します。

（O）

前後のメッセージから，スケジューラーサービス間通信制御プロセスの起動に失敗した原因を調べて対処してください。

KAVS4917-E

The number of times the process (host:ホスト名) controlling communication between scheduler services has terminated abnormally has exceeded the threshold. Therefore, the process controlling communication between scheduler services has been blocked.

スケジューラーサービス間通信制御プロセス異常終了回数のしきい値越えにより，スケジューラーサービス間通信制御プロセス（host：ホスト名）が閉塞しました

スケジューラーサービス間通信制御プロセスが異常終了した回数がしきい値を超えたため，スケジューラーサービス間通信制御プロセスが閉塞しました。

（S）

しきい値を超えたため，スケジューラーサービス間通信制御プロセスが閉塞しました。

（O）

メモリー不足またはシステムで起動できるプロセス数の上限に達したおそれがあります。

UNIXの場合，カーネルパラメーターのメモリーに関する設定値とプロセスに関する設定値を見直し，再設定してください。カーネルパラメーターについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.2.5 カーネルパラメーターを見積もる」を参照してください。使用するメモリーの見積もり方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.2.3 メモリー所要量を見積もる」を参照してください。

現象発生時に稼働しているプロセスの状態を確認し，見積もり値以上のメモリーがあるか確認してください。

原因不明の場合は，資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS4918-I

The number of connections for the process (host: ホスト名)controlling communication between scheduler services is below the maximum value.

スケジューラーサービス間通信制御プロセス(host:ホスト名)の接続数が最大値を下回りました

スケジューラーサービス間通信制御プロセスの接続数が最大値を下回ったため，異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序制御ができるようになりました。

（S）

処理を続行します。

KAVS4931-I

The TCP/IP port number is not set, because the AJS administrator executed this command. Set TCP/IP port number. : コマンド名

AJS管理者でコマンドを実行したため，TCP/IPポート番号は設定されません。TCP/IPポート番号を設定してください : コマンド名

AJS管理者でコマンドを実行したため，TCP/IPポート番号は設定されませんでした。TCP/IPポート番号を手動で設定してください。

（S）

処理を続行します。

（O）

ajschksetupコマンド，ajsqlsetupコマンド，またはajsatsetupコマンドを実行してこのエラーメッセージが出力された場合は，次の通信ポートをservicesファイルに手動で登録してください。

エラーメッセージ出力契機のコマンド

機能

サービス名

ポート番号

登録先

JP1/AJS3 - Manager

JP1/AJS3 - Agent

ajschksetupコマンド

定義内容の事前チェック機能の実行

jp1ajs2chkman

23138/tcp

○

−

jp1ajs2chkagt

23139/tcp

○

○

ajsqlsetupコマンド

キューレスジョブの実行

jp1ajs2qlagt

20300/tcp

○

○

キューレスファイルの転送

jp1ajs2qlftp

20301/tcp

○

○

ajsatsetupコマンド

フレキシブルジョブの実行

jp1ajs2atmsg

22251/tcp

○

○

（凡例）

○：登録する。

−：登録しない。

通信ポートの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録A.1 ポート番号一覧」を参照してください。

KAVS4933-I

The setup of the AJS administrator(ユーザー名) started.

AJS管理者(ユーザー名)のセットアップを開始します

AJS管理者のセットアップを開始します。

（S）

インストールを続行します。

KAVS4934-E

The AJS administrator name is invalid.

AJS管理者名が不正です

環境変数JP1AJS3_ADMINUSR_NAMEに指定したAJS管理者名が不正です。

（S）

インストールを中止します。

（O）

環境変数JP1AJS3_ADMINUSR_NAMEに正しいAJS管理者名を指定して再度インストールしてください。

KAVS4935-E

The JP1 administrators group is not set up.

JP1管理者グループはセットアップされていません

JP1管理者グループはセットアップされていません。

（S）

インストールを中止します。

（O）

JP1管理者グループをセットアップしたあと，再度インストールしてください。

KAVS4936-E

The JP1 administrators group(グループ名) does not exist.

JP1管理者グループ(グループ名)は存在しません

JP1/Baseの機能でセットアップしたJP1管理者グループ（グループ名）が存在しません。

（S）

インストールを中止します。

（O）

OSの機能でJP1管理者グループとしてセットアップしたOSグループを作成したあと，再度インストールしてください。

KAVS4937-E

The OS user(ユーザー名) specified does not exist.

指定したOSユーザー(ユーザー名)は存在しません

存在しないOSユーザーはAJS管理者に指定できません。

（S）

インストールを中止します。

（O）

存在するOSユーザーをAJS管理者に指定して，再度インストールしてください。

KAVS4938-E

The AJS administrator cannot specify the OS user of a primary group that is not the JP1 administrators group.

プライマリグループがJP1管理者グループではないOSユーザーはAJS管理者に指定できません

プライマリーグループがJP1管理者グループではないOSユーザーがAJS管理者に指定されました。

（S）

インストールを中断します。

（O）

AJS管理者に指定するOSユーザーのプライマリーグループをJP1管理者グループに変更して，再度インストールしてください。

KAVS4939-I

The AJS administrator is (AJS管理者名, uid=ユーザーID, JP1管理者グループ名, gid=グループID).

AJS管理者は(AJS管理者名, uid=ユーザーID, JP1管理者グループ名, gid=グループID)です

セットアップされているAJS管理者の情報を出力します。

（S）

コマンドを続行します。

KAVS4941-I

The AJS administrator is not set.

AJS管理者が設定されていません

AJS管理者はセットアップされていません。

（S）

コマンドを続行します。

（O）

AJS管理者のセットアップについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　付録D AJS管理者で運用する場合のインストールとセットアップ（UNIX限定）」を参照してください。

KAVS4943-E

The execution permission environment is invalid. 保守情報

実行権限の環境が不正です 保守情報

実行権限の環境が不正です。次の原因が考えられます。

AJS管理者またはスーパーユーザーではない

JP1管理者グループ名が変更された

AJS管理者として設定したOSユーザーが削除された

AJS管理者として設定したOSユーザーのプライマリーグループが変更された

（S）

コマンドを中止します。

（O）

実行権限の環境を正しく設定したあと，再度実行してください。

KAVS4944-E

Failed to set the AJS administrator. : 保守情報,保守情報,保守情報

AJS管理者の設定に失敗しました : 保守情報,保守情報,保守情報

AJS管理者の設定に失敗しました。

（S）

コマンドを中止します。

（O）

異常終了した原因を調べて，対処してください。原因を特定できない場合は，資料を採取したあとにシステム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS4950-I

The wait for the end of the preceding jobnet (name: ユニット完全名:実行ID) has begun.

ジョブネット(ユニット完全名:実行ID)の待ち合わせを開始します

メッセージに出力された待ち合わせ条件付きユニットが，待ち合わせ対象ユニットの待ち合わせを開始します。

実行IDは，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

（S）

処理を続行します。

KAVS4951-I

The wait for the end of the preceding job (name: ユニット完全名:実行ID) has begun.

ジョブ(ユニット完全名:実行ID)の待ち合わせを開始します

メッセージに出力された待ち合わせ条件付きユニットが，待ち合わせ対象ユニットの待ち合わせを開始します。

実行IDは，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

（S）

処理を続行します。

KAVS4952-E

Waiting for the end of the preceding unit (name:ユニット完全名:実行ID) was not possible because an error occurred. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

エラーが発生したため，ユニット(ユニット完全名:実行ID)の待ち合わせができませんでした : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

エラーが発生したため，メッセージに出力された待ち合わせ条件付きユニットが待ち合わせ対象ユニットを待ち合わせできませんでした。

（S）

メッセージに出力された待ち合わせ条件付きユニットが，待ち合わせ対象ユニットの待ち合わせを中止します。

（O）

このメッセージの前に出力されたメッセージから原因を調査し，エラー原因を取り除いてください。そのあとで，メッセージに出力された待ち合わせ条件付きユニットを再実行してください。

KAVS4954-E

The unit (name: ユニット完全名:実行ID), whose end was to be waited for by a unit with wait conditions (name: ユニット完全名:実行ID), is not a unit whose end can be waited for.

ユニット(ユニット完全名:実行ID)の待ち合わせ対象ユニット(ユニット完全名:実行ID)は，待ち合わせができないユニットです

メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットが不正なユニットであるため，待ち合わせができません。

（S）

メッセージに出力された待ち合わせ条件付きユニットが，待ち合わせ対象ユニットの待ち合わせを中止します。

（O）

メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットを待ち合わせできません。

次の原因のどれかが考えられます。

待ち合わせができないユニットを待ち合わせ対象ユニットに指定している

待ち合わせ対象ユニットがない

待ち合わせ対象に指定した起動条件付きジョブネットの起動条件の有効範囲に，回数および時間の両方を無制限と指定している

メッセージに出力された待ち合わせ条件付きユニットの待ち合わせ条件に，待ち合わせ対象ユニットとして指定できるユニットを指定し，再実行してください。待ち合わせ可能な待ち合わせ対象ユニットは，環境設定パラメーターPREWAITEXTENDの設定で拡張できます。環境設定パラメーターPREWAITEXTENDの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2(96) PREWAITEXTEND」を参照してください。

なお，待ち合わせ条件を修正するには，待ち合わせ条件付きユニットをサスペンドする必要があります。サスペンドできないときは，待ち合わせ条件の一時変更の操作で，メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせを完了させたあと，再実行してください。

待ち合わせ対象ユニットの実行IDが求められない場合，メッセージに示される待ち合わせ対象ユニットの実行IDには「***」と表示されます。

KAVS4955-I

The wait conditions for the jobnet (name: ユニット完全名:実行ID) were approved. (approval factor: 成立要因)

ジョブネット(ユニット完全名:実行ID)の待ち合わせ条件が成立しました(成立要因:成立要因)

メッセージに出力されたジョブネットの待ち合わせ条件が成立しました。

実行IDは，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

成立要因：1

待ち合わせ方法「AND」によって，待ち合わせ条件が成立しました。

成立要因：2

待ち合わせ方法「OR」によって，待ち合わせ条件が成立しました。

成立要因：3

待ち合わせる世代がなく，かつ待ち合わせる世代がないときには「実行を開始する」という設定になっているため，待ち合わせ条件が成立しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS4956-I

The wait conditions for the job (name: ユニット完全名:実行ID) were approved. (approval factor: 成立要因)

ジョブ(ユニット完全名:実行ID)の待ち合わせ条件が成立しました(成立要因:成立要因)

メッセージに出力されたジョブの待ち合わせ条件が成立しました。

実行IDは，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

成立要因：1

待ち合わせ方法「AND」によって，待ち合わせ条件が成立しました。

成立要因：2

待ち合わせ方法「OR」によって，待ち合わせ条件が成立しました。

成立要因：3

待ち合わせる世代がなく，かつ待ち合わせる世代がないときには「実行を開始する」という設定になっているため，待ち合わせ条件が成立しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS4957-E

A jobnet (name: ユニット完全名:実行ID) cannot finish waiting because the unit whose end was to be waited for (name: ユニット完全名:実行ID) is in a state for which waiting is not possible. (cause number: 要因番号)

待ち合わせ対象ユニット(ユニット完全名:実行ID)が，待ち合わせができない状態であるため，ジョブネット(ユニット完全名:実行ID)の待ち合わせが完了できません(要因番号:要因番号)

待ち合わせ対象ユニットが，待ち合わせできない状態であるため，メッセージに出力された待ち合わせ条件付きのジョブネットが，待ち合わせ対象ユニットの待ち合わせを完了できません。

待ち合わせが完了できないジョブネットの実行IDは，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

（S）

処理を続行します。

（O）

メッセージに出力された要因番号の対処方法に従って対処してください。

各要因番号の対処方法を次に示します。

要因番号：1

メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットが，待ち合わせを完了できない状態になっているため，待ち合わせ条件（待ち合わせ方法「AND」）が成立しません。待ち合わせを完了できない状態になっている要因として，次の状態のどれかであることが考えられます。

待ち合わせが完了しない状態で実行が終了している

待ち合わせ対象の起動条件付きジョブネットが，待ち合わせが完了しない状態になっている

サスペンドされている

未登録である

後続ユニットが再実行されたことによって状態が変更されている

メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットが待ち合わせを完了できない状態で終了している場合，そのユニットを再実行するか，待ち合わせを完了できる状態に変更してください。待ち合わせを完了できる状態については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.2.5(1)(a) 待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニット」を参照してください。

メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットがサスペンドされている場合は，次の点を確認してください。そのあとで，待ち合わせ対象ユニットのサスペンドを解除してください。

待ち合わせ対象ユニットが存在しているか

待ち合わせ対象ユニットに指定できるユニットであるか

メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットが未登録である場合は，そのユニットを実行登録してください。

メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットの状態が正常終了，警告検出終了，または計画未実行の場合は，後続ユニットが再実行されたことによって状態が変更されています。待ち合わせ対象ユニットを再実行してください。

上記のどの方法でも対処できない場合は，待ち合わせ条件の一時変更の操作を行い，メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせを無効にしてください。

なお，待ち合わせ対象ユニットが未登録の場合，メッセージ中の待ち合わせ対象ユニットの実行IDには「***」と出力されます。

要因番号：2

メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットに待ち合わせる世代がなく，かつ待ち合わせる世代がないときには「実行を開始しない」という設定になっているため，待ち合わせ条件（待ち合わせ方法「AND」）が成立しません。次の原因のどれかが考えられます。

待ち合わせ対象ユニットの世代がない。

待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットで，実行回数が一致しない。

待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットのどちらか一方，または両方の保存世代数が，1日分の実行結果を保存できる数になっていない。

メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットに，待ち合わせルールを満たす実行予定を追加してください。また，上記3.の場合は，保存世代数管理による世代削除処理中のため，世代の情報が取得できなかったおそれがあります。JP1/AJS3 - Viewの［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウや，ajsshowコマンドの-xwオプションで，待ち合わせ対象ユニットの実行IDが表示されるかどうかを確認してください。実行IDが表示される場合，待ち合わせができる状態になっているため，問題ありません。ただし，このエラーメッセージが出力されないよう，待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットの1日分の実行結果を保存できるように，あらかじめ保存世代数を設定してください。

対処できない場合は，待ち合わせ条件の一時変更の操作を行い，メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせを無効にしてください。

なお，この要因の場合，メッセージ中の待ち合わせ対象ユニットの実行IDには「***」と出力されます。

要因番号：3

メッセージに出力された待ち合わせ条件付きユニットのすべての待ち合わせ対象ユニットを待ち合わせできないため，待ち合わせ条件（待ち合わせ方法「OR」）が成立しません。

次の原因のどれかが考えられます。すべての待ち合わせ対象ユニットの状態を確認し，それぞれ対処してください。

待ち合わせ対象ユニットが待ち合わせを完了できない状態で終了している

要因番号1の対処方法で対処してください。

サスペンドされている

要因番号1の対処方法で対処してください。

待ち合わせ対象ユニットが実行登録されていない

要因番号1の対処方法で対処してください。

後続ユニットが再実行されたことによって状態が変更されている

要因番号1の対処方法で対処してください。

待ち合わせ対象ユニットに待ち合わせる世代がなく，かつ待ち合わせる世代がないときには「実行を開始しない」という設定になっている

要因番号2の対処方法で対処してください。

なお，要因番号3の場合，メッセージ中の待ち合わせ対象ユニットのユニット完全名と実行IDには「***」と出力されます。

KAVS4958-I

The jobnet (name: ユニット完全名:実行ID) is now able to wait for the end of the unit (name: 待ち合わせ対象ユニット名:実行ID).

ジョブネット(ユニット完全名:実行ID)は，待ち合わせ対象ユニット(待ち合わせ対象ユニット名:実行ID)と待ち合わせが可能になりました

メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットの待ち合わせができる状態になりました。待ち合わせができる状態になったジョブネットの実行IDは，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

なお，待ち合わせ条件の待ち合わせ方法が「OR」の場合，最初に待ち合わせができる状態になった待ち合わせ対象ユニットだけ，このメッセージが出力されます。

（S）

処理を続行します。

KAVS4962-E

Waiting related to a unit (name: ユニット完全名:実行ID) was blocked because an error occurred. (cause number: 要因番号) : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

エラーが発生したため，ユニット(ユニット完全名:実行ID)に関係する待ち合わせが閉塞しました(要因番号:要因番号) : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

エラーが発生したため，待ち合わせの処理が閉塞しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

メッセージに出力された要因番号の対処方法に従って対処してください。

各要因番号の対処方法を次に示します。

要因番号：1

メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットの待ち合わせができなくなりました。このメッセージの前に出力されたメッセージから原因を調査し，エラー原因を取り除いてください。そのあとで次の手順で対処してください。

メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットの実行開始日を確認する。

JP1/AJS3 - Viewの［検索］ウィンドウで，メッセージに出力されたユニットを待ち合わせ対象ユニットとして指定している待ち合わせ条件付きユニットの，手順1で確認した実行開始日の予定を検索する。

手順2の検索結果から，該当する待ち合わせ条件付きユニットを選択して［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウを開き，メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットの状態が，待ち合わせを完了できる状態になっているか確認する。

手順3で待ち合わせ対象ユニットが待ち合わせを完了できる状態になっている場合，待ち合わせ条件の一時変更の操作によって，メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせを無効にする。

待ち合わせ条件付きユニットを1日に複数回実行する場合や，48時間制スケジュールで運用している場合は，手順2の結果で同一の待ち合わせ条件付きユニットが二つ以上検索されることがあります。その場合は，それらのユニットの待ち合わせ状態を確認し，メッセージに出力された実行IDの待ち合わせ対象ユニットの世代を待ち合わせている場合だけ，待ち合わせ条件の一時変更の操作によって，メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせを無効にしてください。

要因番号：2

次の条件のどれかに該当する待ち合わせ条件付きユニットが，待ち合わせ対象ユニットを待ち合わせできなくなりました。

メッセージに出力されたユニットが，待ち合わせ条件付きユニットである

メッセージに出力されたユニット配下の待ち合わせ条件付きユニットである

メッセージに出力されたユニットを待ち合わせ対象ユニットとして指定している待ち合わせ条件付きユニットである

メッセージに出力されたユニット配下のユニットを待ち合わせ対象ユニットとして指定している待ち合わせ条件付きユニットである

このメッセージの前に出力されたメッセージから原因を調査し，エラー原因を取り除いてください。そのあと，次の手順で対処してください。

JP1/AJS3 - Viewの［検索］ウィンドウで，上記の条件に該当する待ち合わせ条件付きユニットを検索する。

手順1の検索結果から，該当する待ち合わせ条件付きユニットを選択して［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウを開き，待ち合わせ対象ユニットの状態が，待ち合わせを完了できる状態になっているか確認する。

手順2で確認した待ち合わせ対象ユニットの状態が，待ち合わせを完了できる状態になっている場合，待ち合わせ条件の一時変更の操作によって，待ち合わせを完了できる状態になっている待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせを無効にする。

KAVS4971-E

A job (name: ユニット完全名:実行ID) cannot finish waiting because the unit whose end is to be waited for (name: ユニット完全名:実行ID) is in a state for which waiting is not possible. (cause number: 要因番号)

待ち合わせ対象ユニット(ユニット完全名:実行ID)が，待ち合わせができない状態であるため，ジョブ(ユニット完全名:実行ID)の待ち合わせが完了できません(要因番号:要因番号)

待ち合わせ対象ユニットが，待ち合わせできない状態であるため，メッセージに出力された待ち合わせ条件付きのジョブが，待ち合わせ対象ユニットの待ち合わせを完了できません。

待ち合わせが完了できないジョブの実行IDは，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

（S）

処理を続行します。

（O）

メッセージに出力された要因番号の対処方法に従って対処してください。

各要因番号の対処方法を次に示します。

要因番号：1

メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットが，待ち合わせを完了できない状態になっているため，待ち合わせ条件（待ち合わせ方法「AND」）が成立しません。待ち合わせを完了できない状態になっている要因として，次の状態のどれかであることが考えられます。

待ち合わせが完了しない状態で実行が終了している

待ち合わせ対象の起動条件付きジョブネットが，待ち合わせが完了しない状態になっている

サスペンドされている

未登録である

後続ユニットが再実行されたことによって状態が変更されている

メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットが待ち合わせを完了できない状態で終了している場合，および待ち合わせ対象の起動条件付きジョブネットが待ち合わせを完了しない状態になっている場合は，そのユニットを再実行するか，待ち合わせを完了できる状態に変更してください。待ち合わせを完了できる状態については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.2.5(1)(a) 待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニット」を参照してください。

メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットがサスペンドされている場合は，次の点を確認してください。そのあとで，待ち合わせ対象ユニットのサスペンドを解除してください。

待ち合わせ対象ユニットが存在しているか

待ち合わせ対象ユニットに指定できるユニットであるか

メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットが未登録である場合は，そのユニットを実行登録してください。

メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットの状態が正常終了，警告検出終了，または計画未実行の場合は，後続ユニットが再実行されたことによって状態が変更されています。待ち合わせ対象ユニットを再実行してください。

上記のどの方法でも対処できない場合は，待ち合わせ条件の一時変更の操作を行い，メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせを無効にしてください。

なお，待ち合わせ対象ユニットが未登録の場合，メッセージ中の待ち合わせ対象ユニットの実行IDには「***」と出力されます。

要因番号：2

メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットに待ち合わせる世代がなく，かつ待ち合わせる世代がないときには「実行を開始しない」という設定になっているため，待ち合わせ条件（待ち合わせ方法「AND」）が成立しません。次の原因のどれかが考えられます。

待ち合わせ対象ユニットの世代がない。

待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットで，実行回数が一致しない。

待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットのどちらか一方，または両方の保存世代数が，1日分の実行結果を保存できる数になっていない。

メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットに，待ち合わせルールを満たす実行予定を追加してください。また，上記3.の場合は，保存世代数管理による世代削除処理中のため，世代の情報が取得できなかったおそれがあります。JP1/AJS3 - Viewの［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウや，ajsshowコマンドの-xwオプションで，待ち合わせ対象ユニットの実行IDが表示されるかどうかを確認してください。実行IDが表示される場合，待ち合わせができる状態になっているため，問題ありません。ただし，このエラーメッセージが出力されないよう，待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットの1日分の実行結果を保存できるように，あらかじめ保存世代数を設定してください。

対処できない場合は，待ち合わせ条件の一時変更の操作を行い，メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせを無効にしてください。

なお，この要因の場合，メッセージ中の待ち合わせ対象ユニットの実行IDには「***」と出力されます。

要因番号：3

メッセージに出力された待ち合わせ条件付きユニットのすべての待ち合わせ対象ユニットを待ち合わせできないため，待ち合わせ条件（待ち合わせ方法「OR」）が成立しません。

次の原因のどれかが考えられます。すべての待ち合わせ対象ユニットの状態を確認し，それぞれ対処してください。

待ち合わせ対象ユニットが待ち合わせを完了できない状態で終了しているか，起動条件付きジョブネットでこれ以上待っても待ち合わせが完了できない状態になっているか，またはサスペンドされている

要因番号1の対処方法で対処してください。

待ち合わせ対象ユニットが実行登録されていない

要因番号1の対処方法で対処してください。

後続ユニットが再実行されたことによって状態が変更されている

要因番号1の対処方法で対処してください。

待ち合わせ対象ユニットに待ち合わせる世代がなく，かつ待ち合わせる世代がないときには「実行を開始しない」という設定になっている

要因番号2の対処方法で対処してください。

なお，要因番号3の場合，メッセージ中の待ち合わせ対象ユニットのユニット完全名と実行IDには「***」と出力されます。

KAVS4973-I

A job (name: ユニット完全名:実行ID) is now able to wait for the end of a unit (name: 待ち合わせ対象ユニット名:実行ID).

ジョブ(ユニット完全名:実行ID)は，待ち合わせ対象ユニット(待ち合わせ対象ユニット名:実行ID)と待ち合わせが可能になりました

メッセージに出力された待ち合わせ対象ユニットを待ち合わせできる状態になりました。待ち合わせができる状態になったジョブの実行IDは，環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定した場合に出力されます。

なお，待ち合わせ条件の待ち合わせ方法が「OR」の場合，最初に待ち合わせができる状態になった待ち合わせ対象ユニットだけ，このメッセージが出力されます。

（S）

処理を続行します。

KAVS4975-E

The preceding unit wait function cannot be used (スケジューラーサービス名). : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

先行ユニット待ち合わせ機能が使用できません(スケジューラーサービス名) : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

待ち合わせ条件を設定したユニットを実行できません。

次の原因が考えられます。

環境設定パラメーターPREWAITUSEに「yes」が設定されていない

実行しようとしたユニットは，それぞれメッセージKAVS4952-Eを出力して異常終了します。

（S）

待ち合わせ条件付きユニットを「異常検出終了」状態にします。

（O）

環境設定パラメーターPREWAITUSEの値を確認してください。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

KAVS4976-E

A unit (name: ユニット完全名:実行ID) cannot begin waiting because its generation uses a start condition.

ユニット(ユニット完全名:実行ID)の世代が起動条件を使用するため待ち合わせを開始できません

メッセージに出力されたユニットは，待ち合わせを開始できません。

（S）

メッセージに出力された待ち合わせ条件付きユニットが，待ち合わせ対象ユニットの待ち合わせを中止します。

（O）

待ち合わせ条件付きユニットの世代が起動条件を使用するため，先行ユニットの待ち合わせができません。ジョブネット定義またはスケジュール定義を見直してください。

KAVS4977-E

A unit (name: ユニット完全名:実行ID) cannot begin waiting because its type is invalid.

ユニット(ユニット完全名:実行ID)のユニット種別が不正なため待ち合わせを開始できません

メッセージに出力されたユニットは，待ち合わせを開始できません。

（S）

メッセージに出力された待ち合わせ条件付きユニットが，待ち合わせ対象ユニットの待ち合わせを中止します。

（O）

待ち合わせ条件付きユニットのユニット種別が正しくありません。待ち合わせ条件を設定できるユニットについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.2.5(1)(a) 待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニット」を参照してください。

KAVS4981-I

The output of JP1/AJS3 - Software Development Kit connection information is complete.

JP1/AJS3 - Software Development Kit接続情報の出力が終了しました

JP1/AJS3 - Web Console接続情報の出力が終了しました。

（S）

コマンドの処理を終了します。

KAVS4982-E

JP1/AJS3 - Software Development Kit connection information could not be obtained because the ajscdinetd process is not running.

ajscdinetdプロセスが起動されていないため，JP1/AJS3 - Software Development Kit接続情報を取得できません

ajscdinetdプロセスが起動していないため，JP1/AJS3 - Web Console接続情報を取得できません。

次の原因が考えられます。

JP1/AJS3サービスが起動されていない

JP1/AJS3 - Web Consoleのセットアップが正しく行われていないため，ajscdinetdプロセスが起動されていない

（S）

コマンドの処理を終了します。

（O）

JP1/AJS3サービスを起動したあと，コマンドを再実行してください。

JP1/AJS3サービスが起動している場合は，JP1/AJS3 - Web Consoleのセットアップが正しく行われているか確認してください。

JP1/AJS3 - Web Consoleのセットアップについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド」を参照してください。セットアップ後，JP1/AJS3サービスを起動して，コマンドを再実行してください。

KAVS4991-I

The request will now start. : 保守情報1,保守情報2,保守情報3,保守情報4

要求を開始します:保守情報1,保守情報2,保守情報3,保守情報4

JP1/AJS3 - Web Consoleからの要求を開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVS4992-I

The request ended successfully. : 保守情報1,保守情報2,保守情報3,保守情報4

要求が正常終了しました:保守情報1,保守情報2,保守情報3,保守情報4

JP1/AJS3 - Web Consoleからの要求が終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS4993-E

The request ended abnormally. : 保守情報1,保守情報2,保守情報3,保守情報4,保守情報5,保守情報6

要求が異常終了しました:保守情報1,保守情報2,保守情報3,保守情報4,保守情報5,保守情報6

JP1/AJS3 - Web Consoleからの要求でエラーが発生しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

JP1/AJS3 - Web Consoleが動作しているホスト上に出力されるメッセージに従って対処してください。

KAVS4994-W

The request ended with a warning. : 保守情報1,保守情報2,保守情報3,保守情報4

要求が警告終了しました:保守情報1,保守情報2,保守情報3,保守情報4

JP1/AJS3 - Web Consoleからの要求が警告終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS4995-I

The request was canceled. : 保守情報1,保守情報2,保守情報3,保守情報4

要求がキャンセル終了しました:保守情報1,保守情報2,保守情報3,保守情報4

JP1/AJS3 - Web Consoleからの要求がキャンセル終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS5000-W

An error occurred while processing the unit(ユニット名). : 保守情報

ユニット(ユニット名)の処理中にエラーが発生しました : 保守情報

対象となるユニットの処理中にエラーが発生しました。ほかに対象となるユニットが存在する場合は，処理を続行します。

（S）

処理を続行します。

（O）

このメッセージの前に出力されているエラーメッセージについて対策してください。そのあと，必要に応じてコマンドを再実行するか，該当するユニットを実行登録してください。

KAVS8001-I

The operation profile function was enabled. :保守情報

運用プロファイル機能を有効にしました:保守情報

スケジューラーサービスに運用プロファイルの内容を適用しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS8002-I

The operation profile function will be disabled because it does not exist. :保守情報

運用プロファイルが存在しないため，運用プロファイル機能を無効にします:保守情報

スケジューラーサービスの運用プロファイルを無効にしました。

（S）

処理を続行します。

KAVS8003-E

The operation profile does not exist in the environment settings file storage folder. :保守情報1 保守情報2 保守情報3

環境設定ファイル格納フォルダに運用プロファイルが存在しません:保守情報1 保守情報2 保守情報3

環境設定ファイル格納フォルダに，スケジューラーサービスの運用プロファイルがありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

運用プロファイルを環境設定ファイル格納フォルダに配置し，再度ajsprofalterコマンドを実行してください。

KAVS8004-E

The syntax of the operation profile contains an error. (詳細メッセージ). 運用プロファイル名 保守情報1 保守情報2

運用プロファイルの構文に誤りがあります(詳細メッセージ) : 運用プロファイル名 保守情報1 保守情報2

運用プロファイルの記載に誤りがあるため，運用プロファイルを適用できません。誤りの内容は，「詳細メッセージ」の部分に示されます。

運用プロファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　21.1 運用プロファイルを使用した機能の設定」を参照してください。

（S）

処理を中断します。

（O）

運用プロファイルの内容を見直し，再度，運用プロファイルを適用させてください。運用プロファイルを適用させるには，次の方法があります。

ajsprofalterコマンドを実行する

運用プロファイルを適用させるスケジューラーサービスを再起動する

JP1/AJS3サービスを再起動する

KAVS8005-I

The operation profile function was disabled. :保守情報1 保守情報2

運用プロファイル機能を無効にしました:保守情報1 保守情報2

スケジューラーサービスの運用プロファイルを無効にしました。

（S）

処理を続行します。

KAVS8006-E

The operation profile function is not enabled. :保守情報1 保守情報2

運用プロファイル機能は有効ではありません:保守情報1 保守情報2

スケジューラーサービスの運用プロファイルが有効ではありません。

このメッセージは，次のコマンドの実行時に出力されます。

ajsprofstatusコマンドの実行時に出力された場合

-tオプションで指定した運用プロファイル※は無効です。

ajsprofalterコマンドの実行時に出力された場合

-tオプションで指定した運用プロファイル※を無効にする操作を行いましたが，すでに無効化されています。

注※

-Fオプションを指定した場合は指定したスケジューラーサービス，-Fオプションを指定していない場合はデフォルトスケジューラーサービスの運用プロファイルが対象です。

（S）

処理を中断します。

KAVS8007-I

Output of the operation profile information ended.

運用プロファイル情報の出力が終了しました

運用プロファイル情報の出力が終了しました。

（S）

コマンドの処理を終了します。

KAVS8008-E

You do not have the permissions required to use the operation profile. :保守情報

運用プロファイルに対する権限がありません:保守情報

運用プロファイルに対するアクセス権限がありません。

（S）

コマンドの処理を終了します。

（O）

運用プロファイルのアクセス権限を設定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS8009-E

The operation profile cannot be opened. :保守情報1 保守情報2 保守情報3

運用プロファイルをオープンできません:保守情報1 保守情報2 保守情報3

運用プロファイルの入出力などでI/Oエラーが発生しました。

（S）

コマンドの処理を終了します。

（O）

OSで出力されているWindowsイベントログまたはsyslogのエラー情報，およびOSで固有に取得されているその他のエラー情報を参照して対処してください。対処できない場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS8010-E

The operation profile contains no valid information. :保守情報

運用プロファイル中に有効な情報が存在しません :保守情報

運用プロファイル中に何も設定されていない，またはすべてコメントになっているため，運用プロファイルを有効にする情報がありません。

（S）

コマンドの処理を終了します。

（O）

運用プロファイルを無効にする場合は，運用を継続してください。

運用プロファイルを有効にする場合は，運用プロファイルに有効な情報を設定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS8011-E

The size of the shared memory is smaller than the amount required to enable the operation profile function. :保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

運用プロファイル機能を有効にするために必要な共有メモリーサイズが足りません :保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

環境設定パラメーターUNITPROFMEMSIZEまたはAGENTPROFMEMSIZEに指定したサイズが小さいため，運用プロファイル機能を有効にするために必要な共有メモリーを確保できません。

（S）

コマンドの処理を終了します。

（O）

環境設定パラメーターUNITPROFMEMSIZEまたはAGENTPROFMEMSIZEに指定したサイズを確認したあと，コマンドを再実行してください。

環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

KAVS8012-E

Exclude error occurred. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

排他エラーが発生しました : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

運用プロファイルの処理中に排他エラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

システムファイルディレクトリにアクセスできるかどうかを確認してください。

また，OSで出力されているWindowsイベントログまたはsyslogのエラー情報，およびOSで固有に取得されているその他のエラー情報が出力されている場合は，それに従って対処してください。対処できない場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS8013-E

The job will be executed without applying the operation profile because an error occurred during processing to acquire operation profile information. ユニットの完全名 実行ID 要因コード 保守情報1 保守情報2 保守情報3

運用プロファイル情報の取得処理中にエラーが発生したため、運用プロファイルを適用せずにジョブ(ユニットの完全名:実行ID)を実行します(要因コード:要因コード):保守情報1 保守情報2 保守情報3

運用プロファイル情報の取得処理中にエラーが発生したため，運用プロファイルを適用しないでジョブを実行します。

エラーの内容は，次の要因コードで示されます。

DBERR：データベースアクセスでエラーが発生した

LOCKERR：内部排他処理でエラーが発生した

SHMERR：共有メモリへのアクセスでエラーが発生した

MEMERR：メモリ不足が発生した

SYSERR：JP1/AJS3内部で論理矛盾が発生した

（S）

処理を続行します。

（O）

要因コードに出力された内容に従って，対処してください。

DBERR：直前に出力されるKAVSで始まるメッセージに従って対処してください。

LOCKERR：実行エージェントプロファイルを配置しているディスクで障害などが発生していないか確認してください。

SHMERR：カーネルパラメーターの共有メモリの設定値を見直してください。

MEMERR：リリースノートに記載されているメモリ使用量が適切に確保されているか確認してください。

SYSERR：システム管理者に連絡して資料を採取してください。

要因コードが空の場合：直前に出力されたメッセージに従って対処してください。

上記対処を実施してもエラーが発生する場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください。

KAVS8014-E

An error occurred during processing to acquire operation profile information. ユニット完全名 要因コード 保守情報1 保守情報2 保守情報3

運用プロファイル情報の取得処理中にエラーが発生しました(ユニット完全名)(要因コード:要因コード):保守情報1 保守情報2 保守情報3

運用プロファイル情報の取得処理中にエラーが発生したため，ユニット完全名に示すユニットは，運用プロファイルを適用しないで処理を続行します。ユニット属性プロファイルを使用している場合，ユニット属性プロファイルを適用しないでユニットを定義，またはジョブを実行するおそれがあります。

エラーの内容は，次の要因コードで示されます。

DBERR：データベースアクセスでエラーが発生した

LOCKERR：内部排他処理でエラーが発生した

SHMERR：共有メモリへのアクセスでエラーが発生した

MEMERR：メモリ不足が発生した

SYSERR：JP1/AJS3内部で論理矛盾が発生した

（S）

処理を続行します。

（O）

要因コードに出力された内容に従って，対処してください。

DBERR：直前に出力されるKAVSで始まるメッセージに従って対処してください。

LOCKERR：実行エージェントプロファイルを配置しているディスクで障害などが発生していないか確認してください。

SHMERR：カーネルパラメーターの共有メモリの設定値を見直してください。

MEMERR：リリースノートに記載されているメモリ使用量が適切に確保されているか確認してください。

SYSERR：システム管理者に連絡して資料を採取してください。

上記対処を実施してもエラーが発生する場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください。

KAVS8015-E

An invalid line exists. Line=行番号

不正な行が存在します Line=行番号

運用プロファイルの，行番号に示される行の記載に誤りがあります。

次の原因が考えられます。

コメント行または空行以外に不正な行が存在する

（S）

処理を中断します。

（O）

同時に出力されるメッセージKAVS8004-Eの対処に従ってください。

KAVS8016-E

The same setting is in multiple lines. Line=行番号

同じ設定が複数行にあります Line=行番号

運用プロファイルの，行番号に示される行の記載に誤りがあります。

次の原因が考えられます。

同じ設定が複数行に存在する

（S）

処理を中断します。

（O）

同時に出力されるメッセージKAVS8004-Eの対処に従ってください。

KAVS8017-E

The record length exceeds the maximum. Line=行番号

レコード長が上限を超えています Line=行番号

運用プロファイルの，行番号に示される行の記載に誤りがあります。

次の原因が考えられます。

1行の長さが，最大長を超えている。最大長を次に示す。

改行文字（LF：0x0aおよびCR：0x0d）がある行：改行文字を含めないで2,047バイト

改行文字（LF：0x0aおよびCR：0x0d）がない行：2,048バイト

（S）

処理を中断します。

（O）

同時に出力されるメッセージKAVS8004-Eの対処に従ってください。

KAVS8018-E

The description order is invalid. Line=行番号

記載順序が不正です Line=行番号

運用プロファイルの，行番号に示される行の記載に誤りがあります。

次の原因が考えられます。

実行エージェントプロファイルの場合

@SYS_RESTRICT_STARTの行から始まっていない

ユニット属性プロファイルの場合

@SYS_PROFILE_STARTの行から始まっていない

（S）

処理を中断します。

（O）

同時に出力されるメッセージKAVS8004-Eの対処に従ってください。

KAVS8019-E

The description is insufficient. Line=行番号

記載が不足しています Line=行番号

運用プロファイルの，行番号に示される行の記載に誤りがあります。

次の原因が考えられます。

実行エージェントプロファイルの場合

@SYS_RESTRICT_STARTに対応する@SYS_RESTRICT_ENDが存在しない

unit_pathが存在しない

@SYS_AGENTLIST_STARTが存在しない

@SYS_AGENTLIST_STARTから@SYS_AGENTLIST_ENDの間に，許可する実行先が一つも設定されてない

@SYS_AGENTLIST_STARTに対応する@SYS_AGENTLIST_ENDが存在しない

ユニット属性プロファイルの場合

@SYS_PROFILE_STARTに対応する@SYS_PROFILE_ENDが存在しない

unit_pathが存在しない

（S）

処理を中断します。

（O）

同時に出力されるメッセージKAVS8004-Eの対処に従ってください。

KAVS8020-E

The description position is invalid. Line=行番号

記載位置が不正です Line=行番号

運用プロファイルの，行番号に示される行の記載に誤りがあります。

次の原因が考えられます。

実行エージェントプロファイルの場合

次の指定が正しい位置に記載されていない

@SYS_RESTRICT_START

unit_path

View

ViewCheckLevel

JobExec

@SYS_AGENTLIST_START

@SYS_AGENTLIST_END

ユニット属性プロファイルの場合

次の指定が正しい位置に記載されていない

@SYS_PROFILE_START

unit_path

InheritUnitAttr

FixedExecUser

（S）

処理を中断します。

（O）

同時に出力されるメッセージKAVS8004-Eの対処に従ってください。

KAVS8021-E

The value is invalid. Line=行番号

値が不正です Line=行番号

運用プロファイルの，行番号に示される行の記載に誤りがあります。

次の原因が考えられます。

実行エージェントプロファイルの場合

unit_pathの指定値が930バイトを超えている

unit_pathの指定値がユニット完全名の形式ではない，またはユニット完全名で指定できない文字が含まれている

View，ViewCheckLevel，JobExecに不正な値が指定されている

許可する実行先に指定した文字数が255バイトを超えている

許可する実行先に半角スペースまたはタブが挿入されている

例：AA△BB（△は半角スペース）

許可する実行先のエスケープ文字の指定方法に誤りがある（「¥」の次の文字が「#」または「¥」ではない）

ユニット属性プロファイルの場合

InheritUnitAttr，FixedExecUserに不正な値が指定されている

（S）

処理を中断します。

（O）

同時に出力されるメッセージKAVS8004-Eの対処に従ってください。

KAVS8022-E

The specified of the executing agent exceeds the maximum. Line=行番号

実行先の指定が上限を超えています Line=行番号

運用プロファイルの，行番号に示される行の記載に誤りがあります。

次の原因が考えられます。

許可する実行先に指定した実行先の数が，2,049個以上ある

（S）

処理を中断します。

（O）

同時に出力されるメッセージKAVS8004-Eの対処に従ってください。

KAVS8023-E

There is no valid executing agent. unit_path=unit_path指定値

有効な実行先がありません unit_path=unit_path指定値

運用プロファイルの記載に誤りがあります。

次の原因が考えられます。

unit_path指定値に示されるユニットに対して，許可される有効な実行先が存在しない

@SYS_AGENTLIST_STARTから@SYS_AGENTLIST_ENDの間に許可する実行先が記載されていても，上位ユニットで許可されていない実行先は，許可する実行先と見なされません。

（S）

処理を中断します。

（O）

同時に出力されるメッセージKAVS8004-Eの対処に従ってください。

KAVS8028-E

The content of the connection permission configuration file(ファイル名) is invalid.

接続許可設定ファイル(ファイル名)の内容に誤りがあります

接続許可設定ファイルの内容に誤りがあります。

このメッセージの直後に出力されるメッセージKAVS8036-Eに出力された行番号に誤りがあります。メッセージKAVS8036-Eに出力された行番号で指定しているホストからの接続は，許可されません。

（S）

処理を続行します。

（O）

接続許可設定ファイルの内容を確認してから，jajs_pmtconコマンドを実行してください。接続許可設定ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　21.2 JP1/AJS3への接続を制限する設定」を参照してください。

KAVS8029-E

The request was rejected. (ユニット名)

要求が拒否されました(ユニット名)

接続先ホスト上のエージェント用接続許可設定ファイルに接続元ホストのIPアドレスが登録されていないため，要求が拒否されました。

（S）

処理を続行します。

（O）

ジョブの実行先ホストの統合トレースログに出力されているメッセージKAVS8039-Eの対処方法に従ってください。

KAVS8030-I

The connection permitted hosts are listed successfully.

接続許可ホストの表示処理が正常終了しました

適用中の接続許可ホストの表示が終了しました。

（S）

処理を終了します。

KAVS8032-I

The settings in the connection permission configuration file are in effect.

接続許可設定ファイルの内容を有効にしました

接続許可設定ファイルの内容を有効にしました。接続許可設定ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　21.2 JP1/AJS3への接続を制限する設定」を参照してください。

（S）

処理を終了します。

KAVS8033-E

An error occurred during the processing of the connection source restriction function. (code: 要因コード, host: ホスト名) 保守情報

接続元制限機能の処理中にエラーが発生しました(要因コード: 要因コード, ホスト名: ホスト名) : 保守情報

接続元制限機能の処理中にエラーが発生しました。

「要因コード」の部分にはエラーの内容が出力されます。要因コードとエラーの内容は次のとおりです。

LOCKERR：内部排他処理でエラーが発生した

FILEERR：ファイルアクセスでエラーが発生した

IPERR：IPアドレスの取得に失敗した

SHMERR：共有メモリーへのアクセスでエラーが発生した

MEMERR：メモリー不足が発生した

SYSERR：JP1/AJS3内部で論理矛盾が発生した

物理ホストの場合，「ホスト名」の部分には「JP1_DEFAULT」が出力されます。

（S）

jajs_pmtconコマンドを実行したときにこのメッセージが出力された場合，コマンドは処理を中断して異常終了します。

JP1/AJS3サービスまたはJP1/AJS3 Queueless Agentサービス起動時にこのメッセージが出力された場合，サービス起動処理を中断して異常終了します。

上記以外の場合は処理を続行します。

（O）

要因コードに出力された内容に従って，次のように対処してください。

LOCKERR

次のディレクトリが存在するディスクで障害などが発生していないか確認してください。

Windowsの場合：JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥sys

UNIXの場合：/var/opt/jp1ajs2/sys

FILEERR

接続許可設定ファイルの内容，ファイルの有無，ファイル名，およびアクセス権限を確認してください。

IPERR

ネットワークの設定を見直してください。

SHMERR

カーネルパラメーターの共有メモリーの設定値を見直してください。

MEMERR

リリースノートに記載されているメモリー使用量が適切に確保されているか確認してください。

SYSERR

システム管理者に連絡して資料を採取してください。

jajs_pmtconコマンドが異常終了した場合は，エラー要因を取り除いてからコマンドを再実行してください。

JP1/AJS3サービスまたはJP1/AJS3 Queueless Agentサービス起動時にこのメッセージが出力された場合は，エラー要因を取り除き，サービスを再起動してください。

上記以外の場合は，エラー要因を取り除いてから，エラーになった処理を再実行してください。

上記対処を実施してもエラーが発生する場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください。

KAVS8034-E

The connection permitted hosts list cannot be refreshed because the connection source restriction function is disabled.

接続元制限機能が無効のため更新できません

接続元制限機能が無効のため，接続許可ホストの一覧を更新できません。

次の原因が考えられます。

接続元制限機能の設定をしていない

次に示すサービスがどちらも起動していない

・JP1/AJS3サービス

・JP1/AJS3 Queueless Agentサービス

処理対象として論理ホストを指定した場合，指定した論理ホストがキューレスエージェントサービスにアタッチされていない

（S）

処理を終了します。

（O）

接続元制限機能を有効にしてください。接続元制限機能を有効にする手順については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　21.2 JP1/AJS3への接続を制限する設定」を参照してください。

KAVS8036-E

The content of the connection permission configuration file(ファイル名) is invalid. (line: 行番号)

接続許可設定ファイル(ファイル名)の内容に誤りがあります(行番号: 行番号)

接続許可設定ファイルで，出力された行番号に指定した内容に誤りがあります。

（S）

処理を続行します。

（O）

接続許可設定ファイルの内容を確認してから，再度実行してください。接続許可設定ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　21.2 JP1/AJS3への接続を制限する設定」を参照してください。

KAVS8037-E

The number of IP addresses specified in the connection permission configuration file(ファイル名) exceeded the maximum limit.(line: 行番号, maximum: 上限値)

接続許可設定ファイル(ファイル名)に指定したIPアドレスの件数が上限値を超えました(行番号: 行番号, 上限値: 上限値)

接続許可設定ファイルに指定したIPアドレスの件数が上限値を超えたため，「行番号」の部分に表示された行番号以降の内容は無視されます。

（S）

処理を続行します。

（O）

接続許可設定ファイルの内容を確認してから，再度実行してください。接続許可設定ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　21.2 JP1/AJS3への接続を制限する設定」を参照してください。

KAVS8038-E

The connection source restriction function cannot be used.

接続元制限機能は使用できません

互換用ISAM構成では，接続元制限機能を使用できません。

（S）

接続許可設定ファイルの内容を無視して，その後の処理を続行します。

（O）

接続元制限機能を使用する場合は，標準構成に変更してください。互換用ISAM構成のまま運用を継続する場合は，環境設定パラメーターCONNECTIONRESTRICTIONの値を「none」に変更してください。

KAVS8039-E

The request sent from the host(接続元IPアドレス) was ignored. (要因, ホスト名)

ホスト(接続元IPアドレス)からの要求を無視しました(要因, ホスト名)

ホスト（接続元IPアドレス）からの要求を無視しました。次の原因が考えられます。

要因が「Restricted」の場合

このメッセージが出力されたホスト上にあるエージェント用接続許可設定ファイルに「接続元IPアドレス」に表示されたIPアドレスが登録されていない。

要因が「Error」の場合

接続元IPアドレスを求める処理でエラーが発生した。

物理ホストの場合，「ホスト名」には「JP1_DEFAULT」が出力されます。

接続元IPアドレスが求められなかった場合，「接続元IPアドレス」には空文字が出力されます。

（S）

要求処理を無視して，その後の処理を続行します。

（O）

・要因が「Restricted」の場合

「接続元IPアドレス」に表示されたIPアドレスからの要求を受け付ける必要がある場合は，次の操作を実行してください。

このメッセージが出力されたホスト上にあるエージェント用接続許可設定ファイルを編集し，接続元IPアドレスを追加する。

jajs_pmtconコマンドを実行し，接続許可設定ファイルへの変更内容を反映する。

必要に応じて要求処理を再実行する。

・要因が「Error」の場合

このメッセージの直前に出力されるメッセージKAVS8033-Eの対処方法に従ってください。

KAVS8040-E

The request sent from the host(接続元IPアドレス) was ignored. (要因, ホスト名)

ホスト(接続元IPアドレス)からの要求を無視しました(要因, ホスト名)

ホスト（接続元IPアドレス）からの要求を無視しました。次の原因が考えられます。

要因が「Restricted」の場合

このメッセージが出力されたホスト上にあるマネージャー用接続許可設定ファイルに「接続元IPアドレス」に表示されたIPアドレスが登録されていない。

要因が「Error」の場合

接続元IPアドレスを求める処理でエラーが発生した。

（S）

要求処理を無視して，その後の処理を続行します。

（O）

・要因が「Restricted」の場合

「接続元IPアドレス」に表示されたIPアドレスからの要求を受け付ける必要がある場合は，次の操作を実行してください。

このメッセージが出力されたホスト上にあるマネージャー用接続許可設定ファイルを編集し，接続元IPアドレスを追加する。

jajs_pmtconコマンドを実行し，接続許可設定ファイルへの変更内容を反映する。

必要に応じて要求処理を再実行する。

・要因が「Error」の場合

このメッセージの直前に出力されるメッセージKAVS8033-Eの対処方法に従ってください。

KAVS8050-I

The job finished. (HTTP status = 値)

ジョブが終了しました HTTPステータス=値

HTTP接続ジョブが終了しました。

（S）

HTTP接続ジョブが終了しました。

KAVS8051-E

A definition item is invalid. (項目名, 保守情報)

定義項目に誤りがあります : 項目名 保守情報

ジョブの定義項目に誤りがあります。

次の原因が考えられます。

項目名の値が不正

項目名の長さが不正（置換の結果，指定したマクロ変数の長さが上限値を超えたおそれがあります）

項目名が絶対パスで指定されていない

必須項目の指定が不足している

項目名に表示される文字列とその意味を次に示します。

htcfl：接続設定ファイル名

htknd：リクエスト種別

htrqf：送信情報ファイル名

htstf：ステータス格納ファイル名

htspt：受信データ格納方式

htrhf：受信ヘッダー格納ファイル名

htrbf：受信ボディ格納ファイル名

htexm：拡張モード

htrqu：送信情報ファイル（URLパラメーター）

htrqm：送信情報ファイル（メッセージボディ）

htcdm：終了コード指定

（S）

実行を中止します。

（O）

定義項目を訂正したあと，再度実行してください。

KAVS8052-E

The syntax of the connection configuration file is incorrect. (保守情報1, 保守情報2)

接続設定ファイルの構文が不正です : 保守情報1 保守情報2

HTTP接続ジョブの接続設定ファイルの記載に誤りがあります。

次の要因が考えられます。

値を指定していない

値の長さが不正

指定できる値以外

指定できる値の範囲外

「URL=」が「http://」または「https://」で始まっていない

「URL=」に「?」が指定されている

「URL=」にマルチバイトが含まれている

「UserName=」または「ProxyUserName=」に「:（コロン）」が含まれている

必要な指定が不足している

不明な項目名が指定されている

保守情報1に表示される文字列とその意味を次に示します。

0の場合

必要な指定が不足しています。次の原因が考えられます。

「URL=」の指定がない

「Authorization=」に「y」を指定した場合に，「UserName=」または「UserPass=」の指定がない

「ProxyAuthorization=」に「y」を指定した場合に，「Proxy=」，「ProxyUserName=」または「ProxyUserPass=」の指定がない

1以上の数値の場合

構文が不正な行番号が表示されます。

文字列の場合

構文が不正な項目名が，「項目名=」で表示されます。

（S）

実行を中止します。

（O）

接続設定ファイルを訂正したあと，再度実行してください。

KAVS8053-E

An error occurred while a file was being accessed. (保守情報)

ファイルアクセスでエラーが発生しました : 保守情報

処理中にファイルアクセスでエラーが発生しました。

次の原因が考えられます。

ファイルが存在しない。

ファイルへのアクセス権限がない。

ディレクトリを指定した。

なお，このエラーが発生した場合は，HTTP接続ジョブが出力する，ステータス格納ファイル，受信ヘッダ格納ファイル，および受信ボディ格納ファイルが残る場合があります。必要に応じて内容を確認したり，削除したりしてください。

（S）

実行を中止します。

（O）

対処したあと，再度実行してください。

原因が判明しない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVS8054-E

An attempt to resolve the name of the connection destination host failed. (保守情報)

接続先ホストの名前解決に失敗しました : 保守情報

接続先ホストの名前解決に失敗しました。

hostsファイル，またはDNSサーバなどで，接続先ホスト名からIPアドレスが求められるように，ネットワークの設定が正しく設定されている必要があります。

プロキシサーバを指定している場合，接続先ホストはプロキシサーバになります。

なお，このエラーが発生した場合は，HTTP接続ジョブが出力する，ステータス格納ファイル，受信ヘッダ格納ファイル，および受信ボディ格納ファイルが残る場合があります。必要に応じて内容を確認したり，削除したりしてください。

（S）

実行を中止します。

（O）

ネットワークの設定を訂正したあと，再度実行してください。

KAVS8056-E

An error occurred in the connection with the connection destination host. (保守情報)

接続先ホストとの接続でエラーが発生しました : 保守情報

接続先ホストとの接続でエラーが発生しました。

プロキシサーバを指定している場合，接続先ホストはプロキシサーバになります。

なお，このエラーが発生した場合は，HTTP接続ジョブが出力する，ステータス格納ファイル，受信ヘッダ格納ファイル，および受信ボディ格納ファイルが残る場合があります。必要に応じて内容を確認したり，削除したりしてください。

（S）

実行を中止します。

（O）

接続先ホストの状態を確認してエラー要因を取り除いたあと，再度実行してください。

原因が判明しない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVS8057-E

An error occurred in the communication processing. (保守情報)

通信処理でエラーが発生しました : 保守情報

接続先ホストとの通信処理でエラーが発生しました。

なお，このエラーが発生した場合は，HTTP接続ジョブが出力する，ステータス格納ファイル，受信ヘッダ格納ファイル，および受信ボディ格納ファイルが残る場合があります。必要に応じて内容を確認したり，削除したりしてください。

（S）

実行を中止します。

（O）

接続先ホストの状態や通信設定を確認してエラー要因を取り除いたあと，再度実行してください。

原因が判明しない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVS8058-E

An unexpected error occurred. (保守情報)

予期しないエラーが発生しました : 保守情報

処理中に予期しないエラーが発生しました。

このエラーは，予期しないHTTPステータスまたはHTTPボディのレスポンスを受信した場合も出力されます。

なお，このエラーが発生した場合は，HTTP接続ジョブが出力する，ステータス格納ファイル，受信ヘッダ格納ファイル，および受信ボディ格納ファイルが残る場合があります。必要に応じて内容を確認したり，削除したりしてください。

（S）

実行を中止します。

（O）

接続設定ファイルの「URL」や「Proxy」で指定している接続先が正しいか確認してください。また，プロトコル種別（HTTPまたはHTTPS）も確認してください。

これらを確認して問題ない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVS8059-E

The maximum output size for received information has been reached. (保守情報)

受信情報の出力サイズの上限に達しました : 保守情報

HTTPレスポンスヘッダContent-Lengthの値が受信サイズの上限を超えていた，もしくは，受信中に受信サイズの上限を超えたため，処理を中断します。

なお，このエラーが発生した場合は，HTTP接続ジョブが出力する，ステータス格納ファイル，受信ヘッダ格納ファイル，および受信ボディ格納ファイルが残る場合があります。必要に応じて内容を確認したり，削除したりしてください。

（S）

実行を中止します。

（O）

すべての情報をファイルに格納する場合は，接続設定ファイルのMaximumReceivedDataSizeに適切な値を設定してから，再度，HTTP接続ジョブを実行してください。

KAVS8060-E

The specifications for a URL are invalid. (保守情報)

URLの指定に誤りがあります : 保守情報

次の原因が考えられます。

URLの指定に誤りがある

URLの参照先にリソースが存在しない

HTTP接続ジョブのリクスト種別が「GET」の場合で，送信情報ファイルを指定するときに，送信情報ファイルに改行コードが含まれる

なお，このエラーが発生した場合は，HTTP接続ジョブが出力する，ステータス格納ファイル，受信ヘッダ格納ファイル，および受信ボディ格納ファイルが残る場合があります。必要に応じて内容を確認したり，削除したりしてください。

（S）

実行を中止します。

（O）

次の内容を確認し，エラー要因を取り除いたあと，再度実行してください。

接続設定ファイルに指定したURLの指定に誤りがないか

HTTP接続ジョブのリクスト種別が「GET」の場合で，送信情報ファイルを指定しているときに，送信情報ファイルに改行コードが含まれていないか

KAVS8061-E

An HTTP connection job timed out. (保守情報)

HTTP接続ジョブの処理でタイムアウトが発生しました : 保守情報

接続設定ファイルの「ConnectTimeout」または「Timeout」で指定した値，またはデフォルト値に達したため，処理を中断します。

なお，このエラーが発生した場合は，HTTP接続ジョブが出力する，ステータス格納ファイル，受信ヘッダ格納ファイル，および受信ボディ格納ファイルが残る場合があります。必要に応じて内容を確認したり，削除したりしてください。

（S）

実行を中止します。

（O）

次の内容を確認し，エラー要因を取り除いたあと，再度実行してください。

接続設定ファイルの「ConnectTimeout=」または「Timeout=」の指定に誤りがないか

処理に時間が掛かっている場合，通信環境に問題がないか

KAVS8062-E

An error occurred during HTTPS authentication. (保守情報1, 保守情報2)

HTTPS認証でエラーが発生しました : 保守情報1, 保守情報2

HTTPS認証でエラーが発生しました。

次の要因が考えられます。

保守情報1が60の場合

・接続設定ファイルに証明書ファイル名が定義されていない

・証明書が不正

・証明書の期限切れ

・証明書の失効

保守情報1が77の場合

・証明書ファイルへのアクセスエラー

・接続設定ファイルに指定した証明書ファイルのパス誤り

保守情報1が82の場合

・CRL（証明書失効リスト）ファイルが不正

・CRLファイルへのアクセスエラー

・接続設定ファイルに指定した証明書失効リストファイルのパス誤り

保守情報1が上記以外の場合

・HTTPS認証に失敗

・ハンドシェイクに失敗

・発行元のチェック（CN（Common Name）またはSAN（subject Alt Name））に失敗

なお，このエラーが発生した場合は，HTTP接続ジョブが出力する，ステータス格納ファイル，受信ヘッダ格納ファイル，および受信ボディ格納ファイルが残る場合があります。必要に応じて内容を確認したり，削除したりしてください。

（S）

実行を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度実行してください。

なお，エラー要因に一致する内容がない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVS8063-E

An incorrect specification exists in the configuration definition of the job-execution destination.(項目名)

ジョブ実行先の構成定義に誤った指定があります(項目名)

ジョブ実行先の環境設定パラメーターの値に誤った指定があります。

（S）

実行を中止します。

（O）

ジョブ実行先の環境で「項目名」に出力された値を正しく設定してください。出力された項目名については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20. 環境設定パラメーター」を参照してください。

KAVS8064-E

Failed to acquire the configuration definition of the job-execution destination.(項目名)

ジョブ実行先の構成定義の取得に失敗しました(項目名)

ジョブ実行先の環境設定パラメーター値の取得に失敗しました。「項目名」に出力された値の指定形式が誤っているおそれがあります。

（S）

実行を中止します。

（O）

ジョブ実行先の環境で「項目名」に出力された値を正しく設定してください。出力された項目名については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20. 環境設定パラメーター」を参照してください。

KAVS8100-E

Cannot communicate with the execution environment for flexible jobs. (保守情報1, 保守情報2, 保守情報3, 保守情報4)

フレキシブルジョブ実行環境と通信できません (保守情報1, 保守情報2, 保守情報3, 保守情報4)

フレキシブルジョブ実行環境と通信できません。

次の原因が考えられます。

フレキシブルジョブの中継エージェントまたは宛先の指定に誤りがある

JP1/AJS3 Autonomous AgentサービスまたはJP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスが起動していない（保守情報3が26または84の場合）

JP1/AJS3 Autonomous AgentサービスおよびJP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスの使用ファイル格納フォルダ配下のファイルに対して，アクセス権がない（保守情報3が51の場合）

大量のフレキシブルジョブが一時期に集中して実行された（保守情報3が119または125の場合）

ネットワーク障害またはルーティングエラー

一斉配信先の宛先エージェントをアンセットアップした場合，アンセットアップしたホストが管理対象から削除される前に一斉実行した

フレキシブルジョブの宛先，一斉配信エージェント，または中継エージェントに，JP1/AJS3 - Agent Minimal Editionを指定している

（S）

処理を中止します。

（O）

次の内容を確認し，対処したあと，フレキシブルジョブを再実行してください。

フレキシブルジョブの中継エージェントまたは宛先の指定に誤りがないこと

JP1/AJS3 Autonomous Agentサービス，JP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスが停止していないこと

jp1ajs2atmsgのポート番号がほかのポート番号と重複していないこと，およびJP1/AJS3 Autonomous AgentサービスとJP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスの使用ファイル格納フォルダ配下のファイルに対して，アクセス権があること

JP1/AJS3 Autonomous Agentサービス，JP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスの使用ファイル格納フォルダについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　付録A ファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

大量のフレキシブルジョブが一時期に集中して実行されていないこと

マネージャーまたは中継エージェントから宛先エージェントに対して通信できること

なお，一斉配信エージェントと一斉配信先の宛先エージェントとの通信でエラーが発生した場合，「保守情報4」にエラーが発生した宛先エージェントのホスト名が出力されます。「保守情報4」に出力された宛先エージェントでJP1/AJS3 Autonomous Agent Messenger サービスが起動しているか確認してください。

環境設定パラメーターFXBC_MANAGEDAGT_REMOVEDTIMEに設定されている時間が経過したあとに一斉実行していること

フレキシブルジョブの宛先，一斉配信エージェント，または中継エージェントにJP1/AJS3 - Agent Minimal Editionを指定していないこと

エージェントがJP1/AJS3 - Agent Minimal Editionの場合，フレキシブルジョブは実行できません。ジョブの定義中の宛先，一斉配信エージェント，または中継エージェントを変更するか，PCジョブまたはUNIXジョブを使用してください。

KAVS8101-E

Status monitoring of the flexible job will be stopped. (ユニット完全名 : 実行ID , 保守情報)

フレキシブルジョブの実行状態監視を終了します (ユニット完全名 : 実行ID , 保守情報)

フレキシブルジョブの実行時間が環境設定パラメーターFXJOB_MONITOR_TIMEOUTで設定された時間を超えたため，実行状態の監視を終了し，状態を「異常検出終了」にします。

次の原因が考えられます。

フレキシブルジョブの実行に時間が掛かっている。

次のような原因で宛先エージェントからマネージャーに対するフレキシブルジョブの実行結果通知に失敗している。

宛先エージェントのJP1/AJS3 Autonomous Agentサービスが停止した

宛先エージェントまたは中継エージェントのJP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスが停止した

ネットワーク障害

ルーティングエラー

オートスケール機能によって，フレキシブルジョブ実行中のサーバが停止した

（S）

フレキシブルジョブの実行状態の監視を終了し，状態を「異常検出終了」にします。

（O）

各要因に対して，次に示す対処を行ってください。

監視終了後も，宛先エージェントではフレキシブルジョブが実行されています。宛先エージェントのログや実行結果ファイルからジョブの実行状況を確認し，必要に応じてジョブ状態変更を行ってください。

また，環境設定パラメーターFXJOB_MONITOR_TIMEOUTの設定値を見直してください。

原因を調査したあと，必要に応じてフレキシブルジョブを再実行してください。

また，オートスケール機能を利用している場合は，ジョブ実行中にスケールインが発生しないように，スケールインの設定を見直してください。

KAVS8102-E

Resource lack occurred during the flexible job executing. (保守情報1, 保守情報2, 保守情報3, 保守情報4)

フレキシブルジョブの実行中にリソース不足が発生しました (保守情報1, 保守情報2, 保守情報3, 保守情報4)

フレキシブルジョブの実行中にリソース不足が発生しました。

（S）

処理を中止します。

（O）

フレキシブルジョブがエラーとなった要因として，次の内容が考えられます。

メモリーが不足している。

ディスク容量が不足している。

デスクトップヒープが不足している。

リリースノートを参照して，見積もりをし直してください。上記の要因を取り除いてから，エラーとなったフレキシブルジョブを再度実行してください。

KAVS8106-E

Error occurred during the flexible job executing. (保守情報1, 保守情報2, 保守情報3)

フレキシブルジョブ処理実行中にエラーが発生しました (保守情報1, 保守情報2, 保守情報3)

フレキシブルジョブ処理実行中にエラーが発生しました。

次の原因が考えられます。

JP1/AJS3 Autonomous Agentサービス，JP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスの使用ファイル格納フォルダ配下のファイルに対して，アクセス権がない（保守情報2 = 50，51，53）

中継エージェントまたはマネージャーホストのJP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスが停止した（保守情報2 = 84）

大量のフレキシブルジョブが一時期に集中して実行された（保守情報2 = 27，119）

バージョン11-10以降のJP1/AJS3 - Managerから，バージョン11-00の中継エージェントを指定して一斉実行した（保守情報2 = 0）

（S）

処理を中止します。

（O）

次の内容を確認し，対処したあと，フレキシブルジョブを再実行してください。

JP1/AJS3 Autonomous Agentサービス，JP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスの使用ファイル格納フォルダ配下のファイルに対して，アクセス権があること。

JP1/AJS3 Autonomous Agentサービス，JP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスの使用ファイル格納フォルダについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　付録A ファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

中継エージェントまたはマネージャーホストのJP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスが起動していること。

停止中であれば起動してください。また，jp1ajs2atmsgのポート番号がほかのポート番号と重複していないことを確認してください。

大量のフレキシブルジョブが一時期に集中して実行されていないこと。

中継エージェントのバージョンが11-10以降であること。

中継エージェントのバージョンが11-00の場合は，一斉実行機能を使用しないようにするか，中継エージェントのバージョンを11-10以降にしてください。

上記の対処で問題を解決できなかった場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVS8107-E

Cannot read JP1/AJS3 Autonomous Agent Messenger Service port information.

JP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスのポート情報が読み込めません

メッセージに表示されたサービス名のポート番号が読み込めません。

（S）

処理を中止します。

（O）

servicesファイルを確認し，正しいサービス名とポート番号を設定したあと，再起動してください。

JP1/AJS3で使用するポートについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録A.1 ポート番号一覧」を参照してください。

KAVS8108-E

The execution file (ファイル名) is missing at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)に実行ファイル(ファイル名)がありません

エージェントに実行ファイルがありません。

（S）

処理を中止します。

（O）

次の原因が考えられます。確認してください。

実行ファイルを相対パスで指定している場合に，実行するために必要なフォルダおよびディレクトリがエージェントホストの環境変数PATHに設定されていない。

ネットワークドライブ上にある実行ファイルを指定している。

エージェントホストがWOW64環境で，%systemroot%¥system32配下の実行ファイルを指定している。

ジョブの実行時に，指定した実行ファイルがエージェントホストに存在しない。

指定した実行ファイルのファイルパスにアクセスできない。

各要因に対して次の対処を行ったあと，再度要求を発行してください。

エージェントホストの環境変数PATHに必要なフォルダおよびディレクトリが正しく設定されているかどうかを確認してください。

ネットワークドライブ名から始まるパスを指定しないでください。ネットワークドライブ名ではなく，「¥¥コンピュータ名¥共有フォルダ¥実行ファイル名」のようにコンピュータ名から始まるパスを指定してください。

WOW64環境で%systemroot%¥system32配下のファイルを指定した場合，%systemroot%¥syswow64配下にリダイレクトされます。

%systemroot%¥system32配下の代わりに%systemroot%¥sysnative配下を指定し，ジョブを再実行してください。

エージェントホストに実行ファイルが存在していることを確認し，ジョブを再実行してください。また，実行ファイルを移動または削除する運用を行っていないか確認してください。

実行OSユーザーが，指定した実行ファイルのファイルパスにアクセスできることを確認してください。

KAVS8109-E

Failed to acquire permission to execute the execution file (ファイル名) for the user (ユーザー名).

ユーザー(ユーザー名)での実行ファイル(ファイル名)への実行権限取得に失敗しました

実行ファイルへのアクセスに失敗しました。

（S）

処理を中止します。

（O）

実行OSユーザーが，指定した実行ファイルのファイルパスにアクセスできることを確認したあと，再度呼び出してください。

KAVS8110-W

The system file (ファイル名) could not be removed because a system call error occurred.

システムコールエラーが発生したためシステムファイル(ファイル名)を削除できませんでした

システムコールエラーが発生したためシステムファイル（フレキシブルジョブの一時ファイル）を削除できませんでした。

（S）

システムファイルの削除を中止します。

（O）

システムファイル（フレキシブルジョブの一時ファイル）は，次の場所に格納されます。ディレクトリの有無およびアクセス権限を確認してください。また，必要に応じて，すべてのフレキシブルジョブの実行が終了していることを確認したあと，システムファイルを削除してください。

Windowsで，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥tmp¥AJSFX_WORK_00000001

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

・「システムドライブ¥Windows」配下

・「システムドライブ¥Program Files」配下

・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下

Windowsで，インストール先フォルダが上記以外の場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥tmp¥AJSFX_WORK_00000001

Linuxの場合

/var/opt/jp1ajs2/tmp/AJSFX_WORK_00000001

KAVS8111-E

The port (ポート名) cannot be used because another user is already using the port.

ポート(ポート名)は他で使用中です

ポート「ポート名」が使用済みのため，このメッセージを出力したサービスを起動できません。

（S）

このメッセージを出力したサービスを終了します。

（O）

次のどちらかの対処を実施したあと，このメッセージを出力したサービスを再起動してください。

netstatコマンドなどで，ポート「ポート名」を使用しているプロセスを特定し，該当するプロセスを停止する。Windowsの場合はタスクマネージャー，UNIXの場合はkillコマンドを使用して該当するプロセスを停止する。

servicesファイルを編集して，このメッセージを出力したサービスが使用するポート番号を変更する。

このメッセージを出力したサービス名は，このメッセージと同時に統合トレースログに出力されるAP名から特定してください。

統合トレースログファイルに出力される内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.2.1(2) 統合トレースログ」を参照してください。

KAVS8112-E

Cannot operate - サービス名service is not set up.

サービス(サービス名)がセットアップされていないため，操作できません

「サービス名」がセットアップされていないため操作することができません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ajsatsetupコマンドで「サービス名」をセットアップしたあと，再実行してください。

KAVS8113-E

An error has occurred in the command (コマンド名).: 保守情報1 保守情報2 保守情報3

コマンド（コマンド名）でエラーが発生しました　: 保守情報1　保守情報2　保守情報3

コマンドでエラーが発生しました。

（S）

処理を中止します。

（O）

JP1/AJS3 Autonomous Agentサービス，JP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスの起動処理中または停止処理中に指定したコマンドを実行すると，エラーが発生する場合があります。エラーが発生した場合は再度実行してください。

問題を解決できなかった場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVS8114-E

The setup of the flexible job execution environment could not be updated. :保守情報1 保守情報2 保守情報3

フレキシブルジョブ実行環境の設定を更新できませんでした:保守情報1 保守情報2 保守情報3

ajsatsetupコマンドが失敗したため，フレキシブルジョブ実行環境の設定を更新できませんでした。

（S）

処理を中止します。

（O）

JP1/AJS3 Autonomous Agentサービス，またはJP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスが実行中の場合，セットアップに失敗することがあります。該当するサービスを停止してから，ajsatsetupコマンドを再度実行してください。

一斉配信先の宛先エージェントとしてセットアップした場合，-pオプションに名前解決できないホスト名や不正なフォーマットのIPアドレスを指定したときに，このメッセージが出力される場合があります。-pオプションに指定した値を見直してから，ajsatsetupコマンドを再度実行してください。

上記以外の場合，メモリーが不足している，ディスク空き容量が不足しているなどのエラー要因が考えられます。エラー要因を取り除いたあと，ajsatsetupコマンドを再度実行してください。

問題を解決できなかった場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVS8115-I

The response of execution request of the flexible job was received.

フレキシブルジョブ実行要求の応答を受信しました(ユニット完全名 : 実行ID , 宛先エージェントのホスト名 , 保守情報)

フレキシブルジョブ実行要求の応答を受信しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS8116-E

Status monitoring will stop, because the start of the flexible job could not be confirmed. (ユニット完全名 : 実行ID , 保守情報)

フレキシブルジョブの開始が確認できなかったため，実行状態監視を終了します (ユニット完全名 : 実行ID , 保守情報)

環境設定パラメーターFXJOB_START_TIMEOUTで設定された時間内に，フレキシブルジョブの宛先エージェント上でジョブが開始したことを確認できませんでした。

次の原因が考えられます。

宛先エージェントの負荷が高く，宛先エージェント上でフレキシブルジョブの開始が遅延している。

次のような原因で宛先エージェントからマネージャーに対するフレキシブルジョブの開始通知に失敗している。

フレキシブルジョブ実行要求元のホスト名のIPアドレスを宛先エージェントで解決できない

宛先エージェントのJP1/AJS3 Autonomous Agentサービスが停止した

宛先エージェントまたは中継エージェントのJP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスが停止した

ネットワーク障害

ルーティングエラー

オートスケール機能によって，フレキシブルジョブ実行中の宛先エージェントが停止した

通信処理でリソース不足などのエラーが発生した

JP1/AJS3 - Managerまたは中継エージェントのJP1/AJS3 - Agentのバージョンが11-10以降で，一斉配信エージェントではない宛先に対して一斉実行した。

JP1/AJS3 - Managerまたは中継エージェントのJP1/AJS3 - Agentのバージョンが11-10以降で，一斉実行機能を使用している場合に，一斉配信エージェントから，一斉配信先の宛先エージェントとしてセットアップされていないホストに対してジョブを配信している。

一斉配信先の宛先エージェントをアンセットアップしたあと，ajsatsetupコマンドの-a -pオプション以外のオプションでセットアップした場合に，環境設定パラメーターFXBC_MANAGEDAGT_REMOVEDTIMEに設定されている時間が経過する前に一斉実行した。

一斉実行しない定義の場合に，フレキシブルジョブの実行先ホストが宛先エージェントとしてセットアップされていない。

（S）

フレキシブルジョブの実行状態の監視を終了し，状態を「異常検出終了」にします。

（O）

各要因に対して，次に示す対処を行ってください。

監視終了後も，宛先エージェントではフレキシブルジョブが実行されています。宛先エージェントのログや実行結果ファイルからジョブの実行状況を確認し，必要に応じてジョブ状態変更を行ってください。

また，環境設定パラメーターFXJOB_START_TIMEOUTの設定値を見直してください。

原因を調査したあと，必要に応じてフレキシブルジョブを再実行してください。また，オートスケール機能を利用している場合は，ジョブ実行中にスケールインが発生しないように，スケールインの設定を見直してください。

詳細定義の［宛先／一斉配信エージェント］に指定した宛先のJP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentのバージョンに従って，次の対処を行ってください。

バージョン11-00以前の場合：

バージョン11-10以降にバージョンアップしてください。

バージョン11-10以降の場合：

［宛先／一斉配信エージェント］に指定した宛先が一斉配信エージェントとしてセットアップされているかどうかを，ajsfxbcstatusコマンドで確認してください。セットアップされていないときは，ajsatsetupコマンドに-gオプションを指定して実行してください。

問題が発生しているホストのJP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentのバージョンに従って，次の対処を行ってください。

バージョン11-00以前の場合：

バージョン11-10以降にバージョンアップしてください。

バージョン11-10以降の場合：

問題が発生しているホストが一斉配信先の宛先エージェントとしてセットアップされているかどうかを，ajsfxbcstatusコマンドで確認してください。セットアップされていないときは，ajsatsetupコマンドに-a -pオプションを指定して実行してください。

環境設定パラメーターFXBC_MANAGEDAGT_REMOVEDTIMEに設定されている時間が経過したあとに，一斉実行してください。

フレキシブルジョブの実行先ホスト上で，ajsatsetupコマンドに-aオプションを指定して実行してください。

KAVS8120-I

The JP1/AJS3 Autonomous Agent service will now start.

JP1/AJS3 Autonomous Agentサービスを起動します

JP1/AJS3 Autonomous Agentサービスを起動します。

（S）

JP1/AJS3 Autonomous Agentサービスを起動します。

KAVS8121-I

The JP1/AJS3 Autonomous Agent service will now stop.

JP1/AJS3 Autonomous Agentサービスを停止します

JP1/AJS3 Autonomous Agentサービスを停止します。

（S）

JP1/AJS3 Autonomous Agentサービスを停止します。

KAVS8122-I

The JP1/AJS3 Autonomous Agent Messenger will now start.

JP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスを起動します

JP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスを起動します。

（S）

JP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスを起動します。

KAVS8123-I

The JP1/AJS3 Autonomous Agent Messenger will now stop.

JP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスを停止します

JP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスを停止します。

（S）

JP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスを停止します。

KAVS8124-I

The service (サービス名) stopped.

サービス(サービス名)を停止します

「サービス名」に示すサービスを停止します。

（S）

「サービス名」に示すサービスを停止します。

KAVS8130-E

The execution file (ファイル名) was invalid, so the flexible job execution was not possible. (保守情報)

実行ファイル(ファイル名)が無効なためフレキシブルジョブを実行できませんでした(保守情報)

実行ファイルが無効なため，フレキシブルジョブを実行できませんでした。

（S）

フレキシブルジョブの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

実行ファイルが単体で実行できるかどうかを確認し，エラーとなったフレキシブルジョブを再度実行してください。

KAVS8133-E

The flexible job could not be executed because the user does not have the required permission for execution. (保守情報)

必要な特権を保有していないためフレキシブルジョブを実行できませんでした(保守情報)

JP1/AJS3 Autonomous Agentサービスのアカウントが，フレキシブルジョブの実行に必要な権限を保有していないため，フレキシブルジョブを実行できませんでした。

（S）

フレキシブルジョブの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

JP1/AJS3 Autonomous Agentサービスのアカウントにジョブ実行に必要な権限を設定して，エラーとなったフレキシブルジョブを再度実行してください。

アカウントに対して設定が必要な権限の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.3 JP1/AJS3のサービスの設定を変更する必要がある場合（Windows限定）」を参照してください。

KAVS8134-E

The disk capacity was insufficient, so a flexible job could not be performed. (保守情報)

ディスク容量が足りないためフレキシブルジョブを実行できませんでした(保守情報)

フレキシブルジョブの実行に必要なディスク容量が不足しているため，フレキシブルジョブを実行できませんでした。

（S）

フレキシブルジョブの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

ディスクに空き領域を確保してから，エラーとなったフレキシブルジョブを実行してください。

KAVS8135-E

A flexible job could not be executed because an attempt to access the work path (パス名) failed.(保守情報)

ワークパス(パス名)へのアクセスに失敗したため，フレキシブルジョブを実行できませんでした(保守情報)

ワークパスへのアクセスに失敗したため，フレキシブルジョブを実行できませんでした。

（S）

フレキシブルジョブの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

ワークパスに出力されたディレクトリパスがあること，またはJP1/AJS3 Autonomous Agentサービス起動ユーザー，およびフレキシブルジョブを実行するOSユーザーから，ワークパスに対して読み込み，および書き込みができることを確認してください。確認後，エラーとなったフレキシブルジョブを再度実行してください。

KAVS8136-E

An attempt to start the job (保守情報).

フレキシブルジョブ(保守情報)の起動に失敗しました

内部的なエラーによって，フレキシブルジョブの起動に失敗しました。

（S）

フレキシブルジョブの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

エラーとなったフレキシブルジョブを再度実行してください。再実行しても起動に失敗した場合は，JP1/AJS3 Autonomous Agentサービスを再起動したあと，エラーとなったフレキシブルジョブを再度実行してください。

なお，WindowsのUAC機能が有効で，ジョブ実行OSユーザーがAdministratorsグループのOSユーザーの場合は，該当するジョブに対してAdministrators権限が無効になっていることがあります。その場合，ビルトインAdministratorアカウントでジョブを実行してください。

上記の対処で問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS8137-I

The execution request of the flexible job will start. (ユニット完全名 : 実行ID , 保守情報)

フレキシブルジョブ(ユニット完全名 : 実行ID , 保守情報)の実行要求を開始します

フレキシブルジョブの実行要求を開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVS8138-I

The flexible job was executed. (ユニット完全名 : 実行ID , 終了コード, 宛先エージェントのホスト名 , 保守情報)

フレキシブルジョブ(ユニット完全名 : 実行ID)の実行が終了しました(終了コード, 宛先エージェントのホスト名 , 保守情報)

フレキシブルジョブの実行が終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS8139-I

The flexible job will be executed. (要求元のホスト名 , 保守情報)

フレキシブルジョブの実行を開始します(要求元のホスト名 , 保守情報)

フレキシブルジョブの実行を開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVS8140-I

The flexible job was executed. (終了コード, 要求元のホスト名 , 保守情報)

フレキシブルジョブの実行が終了しました(終了コード, 要求元のホスト名 , 保守情報)

フレキシブルジョブの実行が終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS8141-E

An error occurred in the check processing of user mapping. (ホスト名, JP1ユーザー名, 保守情報)

ユーザーマッピングのチェック処理でエラーが発生しました(ホスト名, JP1ユーザー名, 保守情報)

ホスト「ホスト名」のJP1ユーザー「JP1ユーザー名」のユーザーマッピングのチェック処理でエラーが発生しました。

次のような原因が考えられます。

ホストの名前解決に失敗している

このメッセージのあとに，メッセージKAVS8143-Eが出力されている場合は，中継エージェントまたはマネージャーホストの名前解決に失敗しています。

JP1ユーザー「JP1ユーザー名」が，JP1/Baseのユーザーマッピングに定義されていない

JP1/Baseのユーザーマッピングに定義したOSユーザーが存在しない

Windowsの場合，JP1/Baseのユーザーマッピングに定義したOSユーザーのパスワードが不正である

Linuxの場合，JP1/Baseのユーザーマッピングに定義したOSユーザーのグループが存在しない

JP1/Baseのセットアップに失敗している

JP1/Baseの環境が壊れている

（S）

フレキシブルジョブの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

このメッセージのあとに，メッセージKAVS8143-Eが出力されている場合は，KAVS8143-Eの対処を実施してください。

JP1ユーザー「JP1ユーザー名」が，JP1/Baseのユーザーマッピングに正しく定義されていることを確認し，対処したあと，フレキシブルジョブを再実行してください。

ユーザーマッピングの設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3.1.1 JP1/Baseのセットアップ」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.1.1 JP1/Baseのセットアップ」（UNIXの場合）を参照してください。

KAVS8142-E

The destination(宛先) cannot be resolved. (保守情報)

宛先(宛先)が名前解決できません(保守情報)

フレキシブルジョブの宛先(宛先)が名前解決できません。

（S）

処理を中止します。

（O）

中継エージェントまたはマネージャーホストで宛先「宛先」が名前解決できることを確認してください。

名前解決できていない場合は，宛先「宛先」からIPアドレスが求まるようにhostsファイル，DNSサーバの設定を定義してください。

マネージャーホストでフレキシブルジョブの宛先に129バイト以上の文字列を指定した場合は，128バイト以下で指定してください。

KAVS8143-E

The host name(ホスト名) cannot be resolved. (保守情報)

ホスト名(ホスト名)が名前解決できません(保守情報)

フレキシブルジョブの中継エージェント，一斉配信エージェント，またはマネージャーホストの「ホスト名」が名前解決できません。

（S）

処理を中止します。

（O）

宛先エージェントでホスト名「ホスト名」が名前解決できることを確認してください。名前解決できていない場合は，ホスト名「ホスト名」からIPアドレスが求まるようにhostsファイル，DNSサーバの設定を定義してください。

また，一斉配信エージェントにIPアドレスを指定している場合は，IPアドレスの形式が正しいか確認してください。

中継エージェント，一斉配信エージェント，またはマネージャーホストのホスト名が129バイト以上の文字列の場合は，128バイト以下にしてください。

KAVS8144-I

A destination agent for broadcast execution was added. (ホスト名, IPアドレス)

一斉配信先の宛先エージェントが追加されました (ホスト名, IPアドレス)

一斉配信先の宛先エージェントが一斉実行の管理リストに追加されました。

（S）

処理を終了します。

KAVS8145-I

The destination agent for broadcast execution was deleted. (ホスト名, IPアドレス)

一斉配信先の宛先エージェントが削除されました (ホスト名, IPアドレス)

一定時間生存通知がなく，要求に対してもタイムアウトしたため，一斉配信先の宛先エージェントを一斉実行の管理リストから削除しました。

（S）

処理を終了します。

KAVS8146-E

The broadcast agent did not respond to the heartbeat request. (一斉配信エージェントのIPアドレス, 保守情報)

一斉配信エージェントから生存通知の応答がありません (一斉配信エージェントのIPアドレス, 保守情報)

一斉配信エージェントから生存通知の応答がありません。

（S）

処理を終了します。

（O）

次の点を確認し，問題がある場合は問題を取り除いてください。そのあと，一定時間が経過してから，このメッセージが出力されていないことを確認してください。

一斉配信エージェントのサービスが起動しているかどうかを確認してください。

ajsatsetupコマンドでセットアップした場合に，-pオプションに指定した一斉配信エージェントのIPアドレスに誤りがないかどうかを確認してください。

一斉配信エージェントが高負荷になっていないかどうかを確認してください。

KAVS8147-I

The broadcast agent responded to the heartbeat request. (一斉配信エージェントのIPアドレス)

一斉配信エージェントから生存通知の応答が返信されるようになりました (一斉配信エージェントのIPアドレス)

一斉配信エージェントから生存通知の応答が返信されるようになりました。

（S）

処理を終了します。

KAVS8148-I

Broadcast execution will now start. (マネージャーホスト名 , ユニット完全名 , 実行ID , 保守情報)

一斉実行を開始します (マネージャーホスト名 , ユニット完全名 , 実行ID , 保守情報)

一斉実行を開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVS8149-I

Broadcast execution has finished. (終了コード , マネージャーホスト名 , ユニット完全名 , 実行ID , 保守情報)

一斉実行が終了しました (終了コード , マネージャーホスト名 , ユニット完全名 , 実行ID , 保守情報)

一斉実行が終了しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

出力された情報を確認し，対処が必要かどうか判断してください。

KAVS8158-I

The execution request of the flexible job will start. (ユニット完全名 : 実行ID , 一斉実行の宛先エージェントのホスト名, 保守情報)

フレキシブルジョブ(ユニット完全名 : 実行ID , 一斉実行の宛先エージェントのホスト名, 保守情報)の実行要求を開始します

フレキシブルジョブの実行要求を開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVS8159-W

There is no destination agent for broadcast execution. (マネージャーホスト名 , ユニット完全名, 実行ID , 保守情報)

一斉実行の宛先エージェントがありません (マネージャーホスト名 , ユニット完全名, 実行ID, 保守情報)

フレキシブルジョブの一斉実行の宛先エージェントがありません。次の原因が考えられます。

宛先エージェントに一斉配信エージェントをセットアップしていない。

宛先エージェントが一つも起動していない。

（S）

フレキシブルジョブの実行を終了します。

（O）

宛先エージェントに一斉配信エージェントをセットアップしていない場合は，セットアップしてください。

宛先エージェントが起動していない場合は，起動してください。

KAVS8160-E

An error occurred in the internal processing of broadcast execution.: (保守情報)

一斉実行内部処理でエラーが発生しました : (保守情報)

一斉実行の内部処理でエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

ファイルアクセスで一時的なエラーが発生した。

通信接続時にネットワーク障害が発生した。

（S）

一斉実行内部処理を終了します。

（O）

このメッセージが繰り返し出力される場合は，システム管理者に連絡してください。

KAVS8161-E

An error occurred in the processing to output information about broadcast execution.: (保守情報)

一斉実行情報出力処理でエラーが発生しました : (保守情報)

一斉実行の情報出力処理でエラーが発生しました。表示する情報にアクセスできないなど，一時的なエラーが発生しているおそれがあります。

（S）

一斉実行の情報出力処理を終了します。

（O）

このメッセージが繰り返し出力される場合は，システム管理者に連絡してください。

KAVS8162-E

Failed to put JP1 Event. (保守情報1, 保守情報2, 保守情報3)

JP1イベントの送信に失敗しました (保守情報1, 保守情報2, 保守情報3)

JP1イベントの送信に失敗しました。

（S）

JP1イベントの送信処理を中止します。

（O）

JP1/Baseのイベントサービスが起動しているかどうかを確認してください。起動していない場合は，JP1/Baseのイベントサービスを起動してください。

KAVS8163-W

The maximum number of destination agents for broadcast execution has been reached.: 通知されたIPアドレス 通知されたホスト名 (保守情報)

一斉配信先の宛先エージェント数が管理できる上限に達しました : 通知されたIPアドレス 通知されたホスト名 (保守情報)

一斉配信の宛先エージェント数が，管理できる上限数に達しました。このメッセージが出力されている一斉配信エージェントを指定している宛先エージェント数が多過ぎるおそれがあります。管理できる最大宛先エージェント数は100です。

（S）

受信した生存通知を破棄して，処理を続行します。

（O）

ajsfxbcstatusコマンドで，不要な宛先エージェントがないかどうかを確認してください。不要な宛先エージェントがある場合は，次の方法で宛先エージェントの数を減らしてください。

宛先エージェントホストのJP1/AJS3 Autonomous AgentサービスおよびJP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスを停止する

宛先エージェントをアンセットアップする

KAVS8164-E

No environment has been set up for the execution of flexible jobs. : (保守情報)

フレキシブルジョブ実行環境がセットアップされていません。 : (保守情報)

フレキシブルジョブ実行環境がセットアップされていません。

（S）

処理を終了します。

（O）

ajsfxbcstatusコマンド実行時にこのメッセージが出力された場合

ajsatsetupコマンドでフレキシブルジョブ実行環境をセットアップしてから，再度ajsfxbcstatusコマンドを実行してください。

一斉配信エージェントまたは一斉配信先の宛先エージェントをajsatsetupコマンドでアンセットアップしたあとに，このメッセージが出力された場合

対処は不要です。

KAVS8165-I

The UDP/IP port number is not set, because the AJS administrator executed this command. Set UDP/IP port number. : ajsatsetup

AJS管理者でコマンドを実行したため，UDP/IPポート番号は設定されません。UDP/IPポート番号を設定してください : ajsatsetup

AJS管理者でコマンドを実行したため，UDP/IPポート番号は設定されませんでした。UDP/IPポート番号を手動で設定してください。

（S）

処理を続行します。

（O）

次の通信ポートをservicesファイルに手動で登録してください。

機能

サービス名

ポート番号

登録先

JP1/AJS3 - Manager

JP1/AJS3 - Agent

フレキシブルジョブ一斉実行機能

jp1ajs2atmsg

22251/udp

○

○

（凡例）

○：登録する。

KAVS8180-E

The return code for the flexible job(ジョブ番号,マネージャーホスト名) could not be acquired. 保守情報1,保守情報2

フレキシブルジョブ(ジョブ番号，マネージャーホスト名)の終了コードの取得に失敗しました。保守情報1,保守情報2

フレキシブルジョブの終了コードの取得に失敗しました。

（S）

フレキシブルジョブの終了状態を「異常検出終了」，終了コードを「-1」とします。

（O）

フレキシブルジョブ実行要求元ログファイルのKAVS8138-Iメッセージからフレキシブルジョブの終了コードを確認し，必要に応じて再実行してください。

KAVS8201-E

An attempt to read the private key failed.(論理ホスト名, ファイル名, 保守情報)

秘密鍵の読み込みに失敗しました(論理ホスト名, ファイル名, 保守情報)

秘密鍵を格納しているファイルの読み込みに失敗しました。次の理由が考えられます。

秘密鍵が存在しない

秘密鍵に対するアクセス権がない

秘密鍵にパスフレーズを設定している

サーバ証明書に対応しない秘密鍵を配置している

一時的なファイルアクセスエラーが発生した

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

プロセス起動処理を中断します。

（O）

秘密鍵が存在しない場合

秘密鍵を配置してください。

秘密鍵に対するアクセス権がない場合

秘密鍵に対するアクセス権限を設定してください。

秘密鍵にパスフレーズを設定している場合

秘密鍵のパスフレーズを解除してください。

サーバ証明書に対応しない秘密鍵を配置している場合

正しいサーバ証明書または秘密鍵を配置してください。

一時的なファイルアクセスエラーが発生した場合

エラーが発生したサービスを再起動してください。

KAVS8202-E

An attempt to read the server certificate failed.(論理ホスト名, ファイル名, 保守情報)

サーバ証明書の読み込みに失敗しました(論理ホスト名, ファイル名, 保守情報)

サーバ証明書を格納しているファイルの読み込みに失敗しました。次の理由が考えられます。

サーバ証明書が存在しない

サーバ証明書に対するアクセス権がない

一時的なファイルアクセスエラーが発生した

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

プロセス起動処理を中断します。

（O）

サーバ証明書が存在しない場合

サーバ証明書を配置してください。

サーバ証明書に対するアクセス権がない場合

サーバ証明書に対するアクセス権限を設定してください。

一時的なファイルアクセスエラーが発生した場合

エラーが発生したサービスを再起動してください。

KAVS8203-E

An attempt to read the root certificate failed.(論理ホスト名, ファイル名, 保守情報)

ルート証明書の読み込みに失敗しました(論理ホスト名, ファイル名, 保守情報)

ルート証明書の読み込みに失敗しました。次の理由が考えられます。

ルート証明書が存在しない

ルート証明書に対するアクセス権がない

一時的なファイルアクセスエラーが発生した

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

プロセス起動処理を中断します。

（O）

ルート証明書が存在しない場合

ルート証明書を配置してください。

ルート証明書に対するアクセス権がない場合

ルート証明書に対するアクセス権限を設定してください。

一時的なファイルアクセスエラーが発生した場合

エラーが発生したサービスを再起動してください。

KAVS8204-E

An attempt to read the common definition information specified in JP1/Base failed.(論理ホスト名, パラメーター名, 保守情報)

JP1/Baseで設定する共通定義情報の読み込みに失敗しました(論理ホスト名, パラメーター名, 保守情報)

論理ホスト上のJP1/Baseで設定する共通定義情報の読み込みに失敗しました。パラメーター名の指定値に誤りがあります。

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

プロセス起動処理を中断します。

（O）

パラメーター名の指定値を修正してください。

KAVS8205-E

An attempt to verify the server certificate failed.(論理ホスト名, 接続先ホスト名, 保守情報)

サーバ証明書の検証が失敗しました(論理ホスト名, 接続先ホスト名, 保守情報)

接続先から送られてきたサーバ証明書の検証が失敗しました。次の原因が考えられます。

接続先ホスト名がCN/SANと一致しない

サーバ証明書に対応するルート証明書が，JP1/Baseの共通定義情報CACERTIFICATEFILEに指定しているファイルに含まれない

エラーが発生したマシンの現在時刻が，サーバ証明書に設定されている有効期間の開始時刻より前である

サーバ証明書と中間証明書の結合順序に誤りがある

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

通信処理を中断し，後続処理を続行します。

（O）

接続先ホスト名がCN/SANと一致しない場合

接続先ホスト名をCN/SANに一致させてください。

サーバ証明書に対応するルート証明書が，JP1/Baseの共通定義情報CACERTIFICATEFILEに指定しているファイルに含まれない場合

対応するルート証明書を，共通定義情報CACERTIFICATEFILEに指定しているファイルに追加してください。

エラーが発生したマシンの現在時刻が，サーバ証明書に設定されている有効期間の開始時刻より前である場合

サーバ証明書に設定されている有効期間の開始時刻以降に該当操作を再度実行してください。

サーバ証明書と中間証明書の結合順序に誤りがある場合

サーバ証明書と中間証明書を正しい順序で結合してください。

KAVS8206-E

An error occurred in SSL communication processing.(論理ホスト名, 接続先ホスト名, 保守情報)

SSL通信処理でエラーが発生しました(論理ホスト名, 接続先ホスト名, 保守情報)

SSL通信処理でエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

接続先で通信暗号化機能が有効になっていない

一時的な通信エラーが発生した

接続先のJP1/AJS3 - Managerが接続を制限している

このメッセージがTCP/IP通信の待ち受け側で出力された場合，接続先ホスト名は空文字列になります。

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

通信処理を中断し，後続処理を続行します。

（O）

接続先で通信暗号化機能が有効になっていない場合

接続先ホスト名の通信暗号化機能を有効にしてください。

一時的な通信エラーが発生した場合

エラー要因を取り除いたあと，該当操作を再度実行してください。

接続先のJP1/AJS3 - Managerが接続を制限している場合

接続先のマネージャー用の接続許可設定ファイルに接続元ホストのIPアドレスを追加してください。

KAVS8208-E

An attempt to read the environment setting parameter failed.(論理ホスト名, パラメーター名, 保守情報)

環境設定パラメーターの読み込みに失敗しました(論理ホスト名, パラメーター名, 保守情報)

論理ホスト名(論理ホスト名)上の環境設定パラメーターの読み込みに失敗しました。パラメーター名の指定値に誤りがあります。

（S）

プロセス起動処理を中断します。

（O）

パラメーター名の指定値を修正してください。

KAVS8231-E

An environment for using an external database is not set up.

外部DBを利用する環境がセットアップされていません

外部DBを利用するエージェント管理データベースまたはスケジューラーデータベースが見つかりませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

対象データベースの構成と種類を，次のコマンドで確認してください。

エージェント管理データベース

jajs_status

スケジューラーデータベース

ajsstatus -F スケジューラーサービス名

各コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド」を参照してください。

KAVS8232-Q

Do you want to set up the connection between JP1/AJS3 - Manager and a database? (y: yes / n: no)

データベースとの接続関係を設定しますか（y:する/n:しない）

jajs_extdbコマンドによるデータベースとの接続関係を設定するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

実行する場合は，yを入力してください。

実行しない場合は，nを入力してください。

KAVS8233-I

Setup of the connection to the database is complete.

データベースとの接続関係の設定が完了しました

jajs_extdbコマンドによるデータベースとの接続関係の設定が正常終了しました。

（S）

jajs_extdbコマンドを正常終了します。

KAVS8234-E

Setup of the connection to the database failed.

データベースとの接続関係の設定に失敗しました

jajs_extdbコマンドによるデータベースとの接続関係の設定が異常終了しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

このエラーメッセージの前後に出力されたメッセージに従って対処してください。

対処方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.15 外部DBを利用する場合のトラブルへの対処」を参照してください。

KAVS8300-W

An invalid record was found. : ファイル名 時刻情報1 時刻情報2 保守情報

不正なレコードが見つかりました : ファイル名 時刻情報1 時刻情報2 保守情報

稼働状況レポートの出力中に，不正なレコードが見つかりました。不正なレコードを無視し，表示できるレコードだけ出力します。

（S）

処理を続行します。

（O）

稼働状況ログファイルに不正なレコードが存在しています。稼働状況ログファイルにレコードが正常に出力されていない，またはファイルが破損しているおそれがあります。そのため，稼働状況ログファイルの出力先のディスク状況や，稼働状況ログファイルの内容を変更していないか確認してください。

また，このメッセージが出力された場合，ajsreportコマンドの出力結果が不正であるため，「時刻情報1」〜「時刻情報2」の時間帯を含む出力結果を無視してください。

KAVS8301-I

Output to the performance logfile(ファイル名) was restarted. : ホスト名 スケジューラーサービス名

稼働状況ログファイル(ファイル名)への出力を再開しました: ホスト名 スケジューラーサービス名

一時停止していた稼働状況ログファイルの出力を再開しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS8302-W

Corruption of the performance logfile (ファイル名) was detected. The existing content of the file will be discarded and recording will start from the beginning of the file. : ホスト名 スケジューラーサービス名 保守情報1 保守情報2

稼働状況ログファイル(ファイル名)の破損を検知しました。ファイルの既存の内容を破棄して先頭から記録を開始します。:ホスト名 スケジューラーサービス名 保守情報1 保守情報2

稼働状況ログファイルの破損を検知しました。ファイル内容を破棄し，ファイル先頭から稼働状況の記録を開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVS8303-W

An attempt to write to the performance logfile(ファイル名) failed. : ホスト名 スケジューラーサービス名 保守情報1 保守情報2

稼働状況ログファイル(ファイル名)への書き込みに失敗しました。:ホスト名 スケジューラーサービス名 保守情報1 保守情報2

稼働状況ログファイルへの書き込みに失敗しました。メッセージKAVS8301-Iが出力されるまで，稼働状況は記録されません。

（S）

処理を続行します。

（O）

次のことを確認し，対処したあとにKAVS8301-Iが出力されることを確認してください。

環境設定パラメーターAJSREPORTDIRに設定したディレクトリパスが正しいか

環境設定パラメーターAJSREPORTDIRに設定したディレクトリのディスク容量に空きがあるか

環境設定パラメーターAJSREPORTDIRに設定したディレクトリにアクセス権があるか

環境設定パラメーターAJSREPORTDIRに設定したディレクトリが他のスケジューラーサービスと重複していないか

KAVS8304-E

Failed to initialize the performance logfile. The performance data will not be logged. : ホスト名 スケジューラーサービス名 保守情報1 保守情報2

稼働状況ログファイルの初期化に失敗しました。稼働状況は記録されません。: ホスト名 スケジューラーサービス名 保守情報1 保守情報2

稼働状況ログファイルの初期化に失敗しました。スケジューラーサービスを再起動するまで，稼働状況は記録されません。

（S）

処理を続行します。

（O）

次のことを確認したあと，スケジューラーサービスを再起動してください。

システムリソースが不足していないか

環境設定パラメーターAJSREPORTDIRを正しく設定しているか

KAVS8306-I

The existing content of the file will be discarded and recording will start from the beginning of the file, because the retention period of the performance logfile(ファイル名) was changed. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3

稼働状況ログファイル(ファイル名)の保存期間を変更したため，ファイルの既存の内容を破棄して先頭から記録を開始します。 :保守情報1 保守情報2 保守情報3

稼働状況ログファイルの保存期間をファイルに保存されている期間よりも短く変更したため，過去の稼働状況の記録を削除しました。

（S）

処理を続行します。

KAVS8400-I

The jajs_dbbackup command ended normally. : バックアップデータ

jajs_dbbackupコマンドが正常終了しました : バックアップデータ

jajs_dbbackupコマンドが正常終了しました。

（S）

jajs_dbbackupコマンドを正常終了します。

KAVS8401-E

The jajs_dbbackup command ended abnormally.

jajs_dbbackupコマンドが異常終了しました

jajs_dbbackupコマンドが異常終了しました。

（S）

処理を中止します。

（O）

このメッセージの前に別のエラーメッセージが出力されている場合

前に出力されたエラーメッセージの対処方法に従って対処したあと，コマンドを再実行してください。

このメッセージの前に別のエラーメッセージが出力されていない場合

jajs_dbbackupコマンドが異常終了する原因として，次のことが考えられます。

バックアップ対象の組み込みDBで動作するスケジューラーサービス上で実行中のジョブが存在する

JP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 - Web Consoleまたはほかのコマンドによって，バックアップ対象の組み込みDBや組み込みDBで動作するスケジューラーサービスが操作されている

上記に該当する場合は，原因を取り除いてから，jajs_dbbackupコマンドを再実行してください。

上記に該当しない場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS8402-I

The jajs_dbrestore command ended normally.

jajs_dbrestoreコマンドが正常終了しました

jajs_dbrestoreコマンドが正常終了しました。

（S）

jajs_dbrestoreコマンドを正常終了します。

KAVS8403-E

The jajs_dbrestore command ended abnormally.

jajs_dbrestoreコマンドが異常終了しました

jajs_dbrestoreコマンドが異常終了しました。

（S）

処理を中止します。

（O）

このメッセージの前に別のメッセージが出力されている場合

前に出力されたメッセージの対処方法に従って対処したあと，コマンドを再実行してください。

このメッセージの前に別のメッセージが出力されていない場合

システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS8404-E

Execution could not be performed because the enhanced backup function is disabled.

バックアップ強化機能が無効なため実行できません

バックアップ強化機能が無効であるため実行できません。

（S）

処理を中止します。

（O）

バックアップ強化機能を有効にしたあと，コマンドを再実行してください。

KAVS8405-E

The environment for which recovery is to be performed is not the same as the environment for which backup-data was obtained.

リカバリーする環境がバックアップを取得した環境と一致しません

リカバリーする環境が，バックアップを取得した環境と一致しません。

（S）

処理を中止します。

（O）

jajs_dbrestoreコマンドの-idオプションに指定した組み込みDBのセットアップ識別子が，バックアップデータのセットアップ識別子と一致しているか確認してください。

バックアップデータのセットアップ識別子は，バックアップデータに含まれるバックアップ情報ファイルを参照し，[SETUP-ID]項目を確認してください。

KAVS8406-E

The backup-data is invalid.

バックアップデータが不正です

バックアップデータが不正なため，リカバリーできません。

（S）

処理を中止します。

（O）

次の可能性があります。

バックアップ取得時にjajs_dbbackupコマンドが中断された

バックアップ取得時にjajs_dbbackupコマンドが異常終了した

jajs_dbbackupコマンドが正常終了して生成されたバックアップデータを指定して，再度リカバリーしてください。

jajs_dbbackupコマンドが正常終了して生成されたバックアップデータか確認するには，バックアップデータに含まれるバックアップ情報ファイルを参照し，[BACKUP RESULT]項目に"SUCCEEDED"が出力されていることを確認してください。

KAVS8407-E

The backup-data-storage-directory or file could not be created.

バックアップデータ格納ディレクトリまたはファイルが作成できません。

アクセス権限が不足しているなどの原因で，バックアップデータ格納ディレクトリまたはファイルを作成できません。

（S）

処理を中止します。

（O）

バックアップデータ格納ディレクトリを作成する権限があるかどうか確認してください。また，ディスクに空き容量があるかどうか確認してください。

KAVS8408-E

You do not have permissions for the backup data. (バックアップデータ)

バックアップデータに対する権限がありません。(バックアップデータ)

バックアップデータに対する権限がありません。

（S）

処理を中止します。

（O）

指定されたバックアップデータに読み取り権限を設定したあと，コマンドを再度実行してください。

KAVS8409-E

Execution cannot be performed because the enhanced backup function is enabled.

バックアップ強化機能が有効なため実行できません

バックアップ強化機能が有効であるため，実行できません。

（S）

処理を中止します。

（O）

バックアップ強化機能を無効にしたあと，コマンドを再実行してください。

KAVS8410-E

An attempt to obtain backup information failed.

バックアップ情報の取得に失敗しました。

バックアップ情報の取得に失敗しました。JP1/AJS3の環境が壊れているおそれがあります。

（S）

処理を中止します。

（O）

システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS8411-E

The jajs_dbbackup command timed out. (セットアップ識別子)

jajs_dbbackupコマンドがタイムアウトしました(セットアップ識別子)

タイムアウトによってjajs_dbbackupコマンドによるバックアップ処理を中断しました。

（S）

処理を中止します。

（O）

タイムアウト値（-tオプションの値）を見直して，コマンドを再実行してください。

KAVS8412-I

The jajs_dbbackup command will now start.

jajs_dbbackupコマンドを開始します

jajs_dbbackupコマンドを開始します。

（S）

jajs_dbbackupコマンドの実行を開始します。

KAVS8413-I

The jajs_dbrestore command will now start.

jajs_dbrestoreコマンドを開始します

jajs_dbrestoreコマンドを開始します。

（S）

jajs_dbrestoreコマンドの実行を開始します。

KAVS8414-E

A relative path is specified for backup-data-storage-directory.

バックアップデータ格納ディレクトリに相対パスが指定されています

jajs_dbbackupコマンドの-oオプションに相対パスが指定されています。

（S）

処理を中止します。

（O）

バックアップデータ格納ディレクトリに絶対パスを指定して，jajs_dbbackupコマンドを再実行してください。

KAVS8415-E

The command cannot be executed, because another jajs_dbbackup is running for the embedded DB (セットアップ識別子).

組み込みDB(セットアップ識別子)に対してほかのjajs_dbbackupコマンドが実行中のため，コマンドが実行できません

jajs_dbbackupコマンドが同じ組み込みDBに対して実行されています。

（S）

処理を中止します。

（O）

実行されているjajs_dbbackupコマンドが終了したあとか，異なるセットアップ識別子を指定してjajs_dbbackupコマンドを再実行してください。

KAVS8416-E

The command cannot be executed, because another jajs_dbrestore command is running on logical-host (論理ホスト名).

論理ホスト(論理ホスト名)でほかのjajs_dbrestoreコマンドが実行中のため，コマンドが実行できません

jajs_dbrestoreコマンドが同一ホスト内で実行されています。

（S）

処理を中止します。

（O）

同一ホスト内で実行されているjajs_dbrestoreコマンドが終了したあと，jajs_dbrestoreコマンドを再実行してください。

KAVS8417-E

The operation cannot be performed, because the JP1/AJS3 service is not stopped. (logical-host=論理ホスト名)

JP1/AJS3サービスが停止されていないため操作できません (論理ホスト=論理ホスト名)

JP1/AJS3サービスが停止していないため，操作できません。

（S）

処理を中止します。

（O）

JP1/AJS3サービスを停止したあと，コマンドを再実行してください。

KAVS8418-E

A relative path is specified for backup-data.

バックアップデータに相対パスが指定されています

jajs_dbrestoreコマンドの-iオプションに相対パスが指定されています。

（S）

処理を中止します。

（O）

バックアップデータに絶対パスを指定して，jajs_dbrestoreコマンドを再実行してください。

KAVS8419-E

The ajsregcnv command cannot be executed because the enhanced backup function is enabled.

バックアップ強化機能が有効なためajsregcnvコマンドは実行できません

バックアップ強化機能が有効なスケジューラーサービスが指定されたため，ajsregcnvコマンドの処理を中止します。

（S）

処理を中止します。

（O）

バックアップ強化機能が有効な場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.1.7(1)(a) 実行していたジョブネットの登録情報を必要としない場合」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.1.7(1)(a) 実行していたジョブネットの登録情報を必要としない場合」に示す手順を使用し，登録解除処理の設定を「同期型」から「非同期型」に変更してください。

KAVS8420-I

Database maintenance will now start. (論理ホスト名)

組み込みDBのメンテナンスを開始します(論理ホスト名)

組み込みDBのメンテナンスを開始します。

（S）

組み込みDBのメンテナンスを開始します。

KAVS8421-I

Database maintenance was successful. (論理ホスト名)

組み込みDBのメンテナンスに成功しました(論理ホスト名)

組み込みDBのメンテナンスに成功しました。

（S）

組み込みDBのメンテナンスを終了します。

KAVS8422-W

Database maintenance failed. (論理ホスト名)

組み込みDBのメンテナンスに失敗しました(論理ホスト名)

組み込みDBのメンテナンスに失敗しました。

（S）

組み込みDBのメンテナンスを終了します。

（O）

このメッセージが継続的に出力されている場合，組み込みDBメンテナンスログ（dbautomaintenance[ホスト名].log）に出力されているエラーメッセージに従って対処してください。

KAVS8423-W

Database maintenance has not finished. (論理ホスト名)

組み込みDBのメンテナンスが終了していません(論理ホスト名)

組み込みDBのメンテナンスが終了していません。

（S）

前回の組み込みDBのメンテナンスが完了していないため，メンテナンスをスキップします。

（O）

システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS8424-W

An attempt to obtain the environment-setting-parameter (環境設定パラメーター) failed. (論理ホスト名)

環境設定パラメーター(環境設定パラメーター)の取得に失敗しました(論理ホスト名)

環境設定パラメーターの取得に失敗しました。物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

組み込みDBのメンテナンスをスキップします。

（O）

「環境設定パラメーター」に表示された環境設定パラメーターを確認してください。問題を解決できなかった場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVS8425-W

There is a mistake in the specified value (指定値) of the environment-setting-parameter (環境設定パラメーター). (論理ホスト名)

環境設定パラメーター(環境設定パラメーター)の指定値(指定値)に誤りがあります(論理ホスト名)

環境設定パラメーターの指定値に誤りがあります。物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

組み込みDBのメンテナンスをスキップします。

（O）

「環境設定パラメーター」に表示された環境設定パラメーターを確認してください。出力された項目名については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20. 環境設定パラメーター」を参照してください。

4　KAVTで始まるメッセージ（イベント・アクション制御に関するメッセージ）

KAVTで始まるメッセージ（イベント・アクション制御に関するメッセージ）について説明します。

4.1　KAVTで始まるメッセージの一覧

KAVTで始まるメッセージ（イベント・アクション制御に関するメッセージ）の一覧を次に示します。

KAVT0001-I

Event Action Manager will now start. (保守情報)

イベントアクション機能マネージャーを開始します（保守情報）

イベント・アクション制御マネージャーを開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVT0002-I

Finish Event Action Manager. (保守情報)

イベントアクション機能マネージャープロセスを終了します（保守情報）

イベント・アクション制御マネージャーを終了します。

（S）

イベント・アクション制御マネージャーを終了します。

KAVT0003-I

Event Action Manager has started. (保守情報)

イベントアクション機能マネージャープロセスを開始しました（保守情報）

イベント・アクション制御マネージャーを開始しました。

（S）

処理を続行します。

KAVT0008-E

Failed to initialize process. (保守情報)

プロセスの初期化に失敗しました（保守情報）

イベント・アクション制御マネージャーの起動に失敗しました。

（S）

イベント・アクション制御マネージャーを終了します。

（O）

次のことを確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

JP1/Baseが動作しているか。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

環境設定で設定した内容に誤りがないか。特に，環境設定パラメーターWaitInfFileOutDirまたは環境設定パラメーターAJSSYSDIRを正しく設定しているか。

設定している内容がほかの定義キーの同じ環境設定パラメーターと重複している場合や，誤りがある場合は，JP1/AJS3サービスを停止し，修正後に再起動してください。

KAVT0009-E

Failed to initialize socket.(保守情報,IPAdrress=IPアドレス※)

ソケットの初期化に失敗しました（保守情報,IPAdrress=IPアドレス※）

イベント・アクション制御マネージャーの開始に失敗しました。

注※

環境設定パラメーターLOGIPV6INFOALLが「yes」のときだけ，IPアドレスが出力されます。環境設定パラメーターLOGIPV6INFOALLが「yes」でIPアドレスが不明な場合は，「unknown」と表示されます。

（S）

イベント・アクション制御マネージャーを終了します。

（O）

次のことを確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

すでに同じ論理ホスト名のJP1/AJS3が動作していないか。

ホスト名の解決ができているか。解決できていない場合は，環境変数JP1_HOSTNAME，hostsファイル，またはDNSサーバなどの設定を確認してください。

servicesファイルにJP1/AJS3のポート番号が登録されているか。登録されていない場合は，登録してください。

KAVT0020-E

A definition file name could not be created. (保守情報)

定義ファイル名の生成に失敗しました（保守情報）

イベント・アクション制御マネージャーで構成定義ファイル名の生成に失敗しました。

（S）

起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態を変更しないまま，処理を続行します。

（O）

JP1/AJS3をセットアップしたときに指定した待機情報ファイル出力ディレクトリ名の長さを確認してください。指定できる最大長は160バイトです。構成定義情報（環境設定）を変更したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

KAVT0023-E

An error occurred during processing of a request to monitor event icons. (保守情報) (AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID, 保守情報)

イベントアイコン監視要求処理でエラーが発生しました（保守情報）（AjsServiceName=スケジューラーサービス名,UnitID=ユニットID,ExecID=実行ID,保守情報）

イベントジョブ監視開始処理中にエラーが発生しました。

（S）

該当するイベントジョブは，起動失敗の状態で終了します。

（O）

次のことを確認したあと，ajsnameコマンドの-Iオプションを使用して，ユニットIDからジョブ名を特定してください。特定したイベントジョブを再度，操作を行ってください。

システムのリソースが不足していないか。特に，待機情報ファイル出力ディレクトリのディスク容量が不足していないか見直してください。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

実行先ホスト，およびJP1/AJS3が起動しているか。

KAVT0025-E

The last registered contents cannot be recovered because the processing to recover consistency failed. (保守情報)

整合性回復処理に失敗したため、前回の登録内容は回復されません（保守情報）

イベント・アクション制御マネージャーで前回停止時に監視状態だった起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブを再度監視できません。

（S）

前回まで登録していた起動条件付きジョブネットを監視打ち切り終了状態，イベントジョブを終了状態不明として，イベント・アクション制御マネージャーを開始します。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。特に，JP1/AJS3運用中に待機情報ファイル出力ディレクトリがあるディスク容量が不足していなかったか確認してください。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

待機情報ファイルが壊れているおそれがあるため，JP1/AJS3をコールドスタートしてください。

KAVT0026-I

The cold start processing will now start. (保守情報)

コールドスタート処理を行います（保守情報）

イベント・アクション制御マネージャーでコールドスタートを開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVT0027-E

The cold start processing failed. (保守情報)

コールドスタート処理に失敗しました（保守情報）

イベント・アクション制御マネージャーでコールドスタートに失敗しました。

（S）

監視しているイベントジョブが一部，実行中の状態で，イベント・アクション制御マネージャーを開始します。

（O）

次のことを確認したあと，再度コールドスタートを実行してください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

実行先ホスト，およびJP1/AJS3が起動しているか。

KAVT0034-E

An error occurred during processing of a request to kill an event icon. (保守情報) (AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID, 保守情報)

イベントアイコン強制終了要求処理でエラーが発生しました（保守情報）（AjsServiceName=スケジューラーサービス名,UnitID=ユニットID,ExecID=実行ID,保守情報）

イベントジョブの強制終了処理でエラーが発生しました。

（S）

該当するイベントジョブの強制終了処理を中止します。イベントジョブは監視実行中の状態です。

（O）

次のことを確認したあと，ajsnameコマンドの-Iオプションを使用して，ユニットIDからジョブ名を特定してください。特定したイベントジョブの状態が変更されないことを確認し，ジョブ状態変更でイベントジョブの状態を変更してください。

システムのリソースが不足していないか。特に，JP1/AJS3運用中に待機情報ファイル出力ディレクトリがあるディスク容量が不足していなかったか確認してください。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

実行先ホスト，およびJP1/AJS3が起動しているか。

KAVT0036-E

An error occurred during processing of a bypass request for an event icon. (保守情報) (AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID, 保守情報)

イベントアイコン計画未実行終了要求処理でエラーが発生しました（保守情報）（AjsServiceName=スケジューラーサービス名,UnitID=ユニットID,ExecID=実行ID,保守情報）

イベントジョブの計画未実行処理でエラーが発生しました。

（S）

該当するイベントジョブの終了処理を中止します。イベントジョブは監視実行中の状態です。

（O）

次のことを確認したあと，ajsnameコマンドの-Iオプションを使用して，ユニットIDからジョブ名を特定してください。特定したイベントジョブの状態が変更されないことを確認し，ジョブ状態変更でイベントジョブの状態を変更してください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

実行先ホスト，およびJP1/AJS3が起動しているか。

KAVT0039-I

Terminating because of a bypass request.

計画未実行終了要求のために終了します

計画未実行終了要求または状態変更要求を受け付けたため，イベント監視を終了します。

（S）

処理を続行します。

KAVT0042-E

The standard error output file could not be output. (file=ファイル名) (AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID, 保守情報)

標準エラー出力ファイルへの出力に失敗しました（file=ファイル名）（AjsServiceName=スケジューラーサービス名，UnitID=ユニットID，ExecID=実行ID，保守情報）

イベントジョブ実行時に標準エラー出力ファイルへの書き込みに失敗しました。

（S）

実行結果詳細メッセージのファイルに出力しないで，処理を続行します。

（O）

構成定義情報（環境設定）のジョブエラー情報ディレクトリ名に指定したディレクトリがあることを確認したあと，ajsnameコマンドの-Iオプションを使用して，ユニットIDからジョブ名を特定してください。

KAVT0043-I

The icon will now end because of a kill request.

強制終了要求のために終了します

強制終了要求を受け付けたため，イベント監視を終了します。

（S）

処理を続行します。

KAVT0045-E

The icon will now end because an error occurred.

エラーが発生したため、終了します

イベント開始処理時にエラーが発生しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

イベント・アクション制御の内部的な要因でエラーが発生しているため，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT0058-E

An error occurred during processing of the request to monitor the start condition. (保守情報) (AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID, 保守情報)

起動条件監視要求処理でエラーが発生しました（保守情報）（AjsServiceName=スケジューラーサービス名,UnitID=ユニットID,ExecID=実行ID,保守情報）

起動条件付きジョブネットの監視開始処理中にエラーが発生しました。

（S）

該当する起動条件付きジョブネットを終了します。

（O）

次のことを確認したあと，ajsnameコマンドの-Iオプションを使用して，ユニットIDからユニット名を特定してください。特定した起動条件付きジョブネットを再度，実行登録してください。

システムのリソースが不足していないか。特に，待機情報ファイル出力ディレクトリのディスク容量が不足していないか見直してください。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

実行先ホスト，およびJP1/AJS3が起動しているか。

KAVT0059-E

Past time is set as the stop time. (time=設定時間) (AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID, 保守情報)

停止時間に過去の時間が設定されています（time=設定時間）（AjsServiceName=スケジューラーサービス名，UnitID=ユニットID，ExecID=実行ID，保守情報）

起動条件の有効範囲時間に，過去の時間が指定されています。

（S）

起動条件付きジョブネットを終了します。

（O）

起動条件の有効範囲時間に未来の時間を指定したあと，再度，実行登録してください。

KAVT0062-E

An error occurred during processing of the request to end start-condition monitoring. (保守情報) (AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID, 保守情報)

起動条件監視終了要求処理でエラーが発生しました（保守情報）（AjsServiceName=スケジューラーサービス名,UnitID=ユニットID,ExecID=実行ID,保守情報）

起動条件付きジョブネットの強制終了処理中にエラーが発生しました。

（S）

該当する起動条件付きジョブネットの強制終了処理を中止して，処理を続行します。

（O）

次のことを確認したあと，ajsnameコマンドの-Iオプションを使用して，ユニットIDからユニット名を特定してください。特定した起動条件付きジョブネットの状態が変更されないことを確認し，ジョブ状態変更で起動条件付きジョブネットの状態を変更してください。

システムのリソースが不足していないか。特に，JP1/AJS3運用中に待機情報ファイル出力ディレクトリがあるディスク容量が不足していなかったか確認してください。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

実行先ホスト，およびJP1/AJS3が起動しているか。

KAVT0082-E

An error occurred during processing of phenomena at an event icon end. (保守情報) (AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID, 保守情報)

イベントアイコン終了事象処理でエラーが発生しました（保守情報）（AjsServiceName=スケジューラーサービス名,UnitID=ユニットID,ExecID=実行ID,保守情報）

イベントジョブのイベント発生処理でエラーが発生しました。

（S）

該当するイベントジョブの状態を変更しないまま，処理を続行します。

（O）

次のことを確認したあと，ajsnameコマンドの-Iオプションを使用して，ユニットIDからジョブ名を特定してください。特定したイベントジョブの状態が変更されないことを確認し，ジョブ状態変更でイベントジョブの状態を変更してください。

システムのリソースが不足していないか。特に，JP1/AJS3運用中に待機情報ファイル出力ディレクトリがあるディスク容量が不足していなかったか確認してください。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

スケジューラーサービスが起動しているか。

KAVT0084-E

The file for storing macro variables could not be output. (file=ファイル名) (AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID, 保守情報)

マクロ変数格納ファイルへの出力に失敗しました（file=ファイル名）（AjsServiceName=スケジューラーサービス名，UnitID=ユニットID，ExecID=実行ID，保守情報）

マクロ変数格納ファイルへの出力に失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

次のことを確認したあと，ajsnameコマンドの-Iオプションを使用して，ユニットIDからユニット名を特定してください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT0089-E

An error occurred during processing of the phenomena at the start of event-icon monitoring. (保守情報) (host=エージェントホスト名, AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID, 保守情報)

イベントアイコン監視開始事象処理でエラーが発生しました（保守情報）（host=エージェントホスト名,AjsServiceName=スケジューラーサービス名,UnitID=ユニットID,ExecID=実行ID,保守情報）

エージェントからのイベントジョブ開始通知処理でエラーが発生しました。

（S）

該当するイベントジョブの監視を行わずに，処理を続行します。

（O）

次のことを確認したあと，ajsnameコマンドの-Iオプションを使用して，ユニットIDからジョブ名を特定してください。特定したイベントジョブの状態が変更されないことを確認し，ジョブ状態変更でイベントジョブの状態を変更してください。

システムのリソースが不足していないか。特に，JP1/AJS3運用中に待機情報ファイル出力ディレクトリがあるディスク容量が不足していなかったか確認してください。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

スケジューラーサービスが起動しているか。

KAVT0092-E

An error occurred during processing of phenomena for the agent machine activation report. (保守情報, host=エージェントホスト名)(保守情報)

エージェントマシン起動通知事象処理でエラーが発生しました（保守情報，host=エージェントホスト名）（保守情報）

エージェントホストが起動を通知しましたが，マネージャー内のエージェント起動処理でエラーが発生しました。

（S）

該当するエージェントで監視を行わずに，処理を続行します。

（O）

次のことを確認したあと，エージェントホストのJP1/AJS3を再起動してください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

実行先ホスト，およびJP1/AJS3が起動しているか。

KAVT0094-E

The send source is invalid. (RequestPP=送信元) (保守情報)

送信元が不正です（RequestPP=送信元）（保守情報）

不正なデータを受信しました。

（S）

不正な受信データを破棄して，処理を続行します。

（O）

ポート（jp1ajs2eamgr）に不正なデータを検知しました。不正にポートがアクセスされたおそれがあるため，調査してください。

KAVT0098-E

An error occurred in the processing of the time-out period of the start condition. (保守情報) (AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID, 保守情報)

起動条件の打ち切り時間処理でエラーが発生しました（保守情報）（AjsServiceName=スケジューラーサービス名,UnitID=ユニットID,ExecID=実行ID,保守情報）

起動条件付きジョブネットの打ち切り時間処理でエラーが発生しました。

（S）

該当する起動条件付きジョブネットが有効範囲時間になっても停止しません。起動条件付きジョブネットは監視中のままとなります。

（O）

次のことを確認したあと，ajsnameコマンドの-Iオプションを使用して，ユニットIDからユニット名を特定してください。特定した起動条件付きジョブネットを強制終了してください。強制終了できない場合は，イベントジョブの管理状態に不整合が発生しているため，マネージャーと，起動条件を実行しているエージェントを再起動してください。

システムのリソースが不足していないか。特に，待機情報ファイル出力ディレクトリのディスク容量が不足していないか見直してください。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

スケジューラーサービスが起動しているか。

KAVT0099-I

The start conditions stopped because the time-out period elapsed. (AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID)

打ち切り時間になったので起動条件を終了させました（AjsServiceName=スケジューラーサービス名,UnitID=ユニットID,ExecID=実行ID）

起動条件の有効範囲時間になったため，起動条件を終了させました。

（S）

処理を続行します。

KAVT0101-E

An error occurred during resending of unreported information. (保守情報) (host=エージェントホスト名, AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID, 保守情報)

未通知情報の再送処理でエラーが発生しました(保守情報)(host=エージェントホスト名，AjsServiceName=スケジューラーサービス名，UnitID=ユニットID，ExecID=実行ID，保守情報)

エージェントへの未通知情報再送処理でエラーが発生しました。

（S）

該当する起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態を変更しないまま，処理を続行します。

（O）

次のことを確認したあと，ajsnameコマンドの-Iオプションを使用して，ユニットIDからユニット名を特定してください。特定した起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態が変更されないことを確認し，ジョブ状態変更で状態を変更してください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

スケジューラーサービスが起動しているか。

KAVT0103-E

Even with the specified number of retries, no messages could be sent. (file=未通知情報ファイル名) (host=エージェントホスト名, 保守情報)

指定回数リトライを行いましたが送信できませんでした（file=未通知情報ファイル名）（host=エージェントホスト名，保守情報）

マネージャーからエージェントホスト名に対する通信を一定時間リトライしましたが，送信できませんでした。

この時間については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.2.2(4) マネージャー・エージェント構成時の注意事項」の，「表2-3 ネットワークエラー時のジョブ再試行処理」を参照してください。

（S）

該当するエージェントに対してその時点で送信できていない通信データ群をすべて削除します。そのため，次のような現象が発生することがあります。

イベントジョブを実行登録しても実行中にならないで，キューイングのままとなる。

イベントジョブ（起動条件も含む）を強制終了してもジョブの状態が変わらないで，実行中のままとなる。

（O）

次のことを確認してください。

マネージャーホスト上で，エージェントホスト名※の名前解決ができるか。

名前解決できない場合は，マネージャーホストのhostsファイル，DNSの設定，マネージャーホストのjp1hosts情報またはjp1hosts2情報などを設定してエージェントホスト名の名前解決ができるようにしてください。

マネージャーホスト上でエージェントホスト名を名前解決して求めたIPアドレスが，エージェントホストの実際のIPアドレスと一致しているか。

IPアドレスが一致しない場合は，マネージャーホストのhostsファイル，DNSの設定，マネージャーホストのjp1hosts情報またはjp1hosts2情報などを設定し，名前解決で正しいアドレスが求まるようにしてください。

エージェントホストのJP1/AJS3サービスが起動しているか，またはエージェントホストが起動しているか。

エージェントホストのJP1/AJS3やホスト自体が起動していない場合は，起動してください。

ネットワーク環境に問題がないか。

pingコマンドなどで，マネージャーホストからエージェントホストに対してTCP/IP通信ができるかどうかを確認し，問題があれば解消してください。

また，削除された通信データの種類によっては対処が必要なため，次のことも確認してください。

イベントジョブを実行登録しても実行中とならずにキューイングのままとなっていないか。

前述の確認，および対処を行ったあとに，該当するジョブを強制終了して再実行してください。

イベントジョブ（起動条件も含む）を強制終了してもジョブの状態が変わらないで，実行中のままとなっていないか。

前述の確認，および対処を行ったあとに，再度，強制終了をしてください。

該当するメッセージが出力された時点から過去一定時間内にイベントを検知していないか。

エージェント側に返信待ち状態のデータが滞留しているため，前述の確認，および対処を行ったあとに，エージェントを起動してください。ただし，エージェントを再起動すると，エージェントは滞留しているデータをマネージャーに対して再度送信するため，大量に滞留していた場合はマネージャーが高負荷状態になり，そのあとに実行したジョブがキューイングのままとなったり，イベントの検知が極端に遅延したりすることがあります。そのため，該当するメッセージが出力された時点から，過去一定時間内に検知したイベント数が1,000件以上ある場合は，エージェントの再起動は，コールドスタートで行ってください。

注※

物理ホストの場合

DNS運用時はFQDN形式のホスト名，それ以外の場合はhostnameコマンドで求められるホスト名

論理ホストの場合

Windowsの場合

エージェントホスト上の［コントロールパネル］ウィンドウで，［サービス］または［管理ツール］−［サービス］を選択し，サービスウィンドウに表示される「JP1/AJS3_xxxxx」の「xxxxx」の部分に表示されるホスト名

UNIXの場合

psコマンドを実行し，jajs_spmdプロセスの後ろに表示されるホスト名

KAVT0106-I

The start condition stopped because the specified number was detected. (AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID)

指定回数分の成立を検知したため、起動条件を終了させました（AjsServiceName=スケジューラーサービス名,UnitID=ユニットID,ExecID=実行ID）

指定回数分の起動条件成立を検知したため，起動条件を終了させました。

（S）

処理を続行します。

KAVT0108-I

The start condition was satisfied. (AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID)

起動条件が成立しました（AjsServiceName=スケジューラーサービス名,UnitID=ユニットID,ExecID=実行ID）

起動条件が成立しました。

（S）

処理を続行します。

KAVT0110-E

An error occurred during resending of unreported information to scheduler service. (保守情報) (AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID)

スケジューラーサービスへの未通知情報の再送処理でエラーが発生しました（保守情報）（AjsServiceName=スケジューラーサービス名,UnitID=ユニットID,ExecID=実行ID）

スケジューラーサービスへの未通知情報再送処理でエラーが発生しました。

（S）

該当する起動条件付きジョブネットの状態を変更しないまま，処理を続行します。

（O）

メンテナンスモード中にこのメッセージが出力された場合は，無視してかまいません。メンテナンスモード中以外の状態でこのメッセージが出力された場合は，次のことを確認したあと，ajsnameコマンドの-Iオプションを使用して，ユニットIDからユニット名を特定してください。特定した起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態が変更されないことを確認し，ジョブ状態変更で状態を変更してください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

スケジューラーサービスが起動しているか。

KAVT0116-E

Some information cannot be reported to scheduler service because the processing to recover consistency failed. (保守情報)

整合性回復処理に失敗した為、スケジューラーサービスに通知できない情報があります（保守情報）

JP1/AJS3の開始処理時，停止前に通知できなかった情報の取得に失敗したため，スケジューラーサービスに通知できない情報があります。

（S）

前回，スケジューラーサービスに通知できなかった情報を破棄して，起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態を変更しないまま，イベント・アクション制御マネージャーを開始します。

（O）

次の確認項目を参照し，該当する項目の対処方法に従って対処してください。該当する項目がない場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

確認項目

待機情報ファイル出力ディレクトリ下のファイルを削除していないか。

状態が変更されない起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブがないか。

対処方法

確認項目1.が該当する場合，コールドスタートしてください。

確認項目2.が該当する場合，状態が変更されない起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブを確認し，ジョブ状態変更で状態を変更してください。

KAVT0118-E

The shared definition could not be read. (保守情報)

共通定義情報の読み込みに失敗しました（保守情報）

共通定義情報の読み込みに失敗しました。

（S）

デフォルト値を仮定して処理を続行します。

続行できない場合は，このメッセージのあとに出力されたメッセージに従って対処してください。

（O）

jbsgetcnfコマンドで，エラーとなった論理ホストの共通定義情報が取得できるか確認してください。取得できない場合は，JP1/Baseを再インストールしてください。取得できた場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT0145-E

An error occurred during sending of start mode to an agent host. (host=ホスト名, mode=スタートモード, 保守情報,IPAddress=IPアドレス※)

エージェントホストへのスタートモードの送信処理でエラーが発生しました（host=ホスト名,mode=スタートモード,保守情報,IPAddress=IPアドレス※）

エージェントホストへのスタートモードの送信処理でエラーが発生しました。「host=ホスト名」で示すエージェントに対しては，マネージャーホストの起動を通知できなかったため，エージェント上のイベント監視が正しくできないことがあります。

注※

環境設定パラメーターLOGIPV6INFOALLが「yes」のときだけ，IPアドレスが出力されます。環境設定パラメーターLOGIPV6INFOALLが「yes」でIPアドレスが不明な場合は，「unknown」と表示されます。

（S）

該当するデータを破棄するため，「host=ホスト名」で示すエージェントホストでのイベント監視が行われたままとなります。

（O）

次のことを確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

ネットワークやエージェントホストが停止していないか。

ホスト名の解決ができているか。解決できていない場合は，環境変数JP1_HOSTNAME，hostsファイル，またはDNSサーバなどの設定を確認してください。

KAVT0147-E

An error occurred during the processing of an event for reporting the shutdown of an agent machine. (保守情報) (host=エージェントホスト名, 保守情報)

エージェントホストシャットダウン通知事象処理でエラーが発生しました（保守情報）（host=エージェントホスト名,保守情報）

エージェントホストからのシャットダウン通知に対する処理でエラーが発生しました。

（S）

該当するエージェントで実行中のイベントジョブの状態を変更しないまま，処理を続行します。

（O）

次のことを確認したあと，状態が変更されないイベントジョブを確認し，ジョブ状態変更や強制終了をしてイベントジョブの状態を変更してください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

スケジューラーサービスが起動しているか。

KAVT0157-E

Start condition is cancelled due to failure in receiving new branch-execution ID within specified time interval. (AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID) (time=指定時間,)

指定時間以内に枝実行ＩＤを取得できなかったため、起動条件を終了します（AjsServiceName=スケジューラーサービス名,UnitID=ユニットID,ExecID=実行ID）（time=指定時間,）

指定時間以内に枝実行IDを取得できなかったため，起動条件を終了します。

なお，枝実行IDとは，起動条件付きジョブネットの実行世代をJP1/AJS3が管理するためのIDです。起動条件付きジョブネットの実行世代については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.4.2 監視世代と実行世代」を参照してください。

（S）

該当する起動条件付きジョブネットは，監視打ち切り終了の状態で終了します。

（O）

スケジューラーサービスが起動していることを確認したあと，ajsnameコマンドの-Iオプションを使用して，ユニットIDからユニット名を特定してください。特定した起動条件付きジョブネットを再度，実行登録してください。

KAVT0171-E

Connection of the sending pipe failed. (保守情報)

送信パイプの接続に失敗しました（保守情報）

送信パイプの接続に失敗しました。

（S）

イベント・アクション制御マネージャーを終了します。

（O）

次のことを確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

上記に該当しない場合には，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT0178-E

An error occurred during child process creation. (保守情報) (保守情報)

子プロセス生成処理でエラーが発生しました（保守情報）（保守情報）

子プロセス生成処理でエラーが発生しました。

（S）

イベント・アクション制御マネージャーを終了します。

（O）

次のことを確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

上記に該当しない場合には，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT0187-E

The process will now stop because Event Action SubManager is finished. (保守情報)

イベントアクション機能サブマネージャーが終了しているため、プロセスを停止します（保守情報）

イベント・アクション制御サブマネージャーが終了しているため，イベント・アクション制御マネージャーを終了します。

（S）

イベント・アクション制御マネージャーを終了します。

（O）

待機情報ファイル出力ディレクトリが参照できることを確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

このメッセージが出力された時間帯にメッセージKAVT0325-Eが出力されていた場合，原因として，待機情報ファイル出力ディレクトリが参照できないことが考えられます。待機情報ファイル出力ディレクトリが参照できるか確認し，問題があれば解消してください。

特に，フェールオーバー時にこのメッセージが出力された場合は，JP1/AJS3停止前に共有ディスクの割り当てが解除されていたおそれがあります。JP1/AJS3およびJP1/Baseを停止した上で，共有ディスクの割り当てが解除されるようにクラスタソフトの設定を見直してください。

なお，クラスタシステム使用上の前提条件については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　10.1.1(1) 論理ホスト環境の前提条件」を参照してください。

KAVT0193-W

The events that occurred during the maintenance mode are discarded because the option to improve event job reliability is invalid. (スケジューラーサービス名)

信頼性向上オプションが無効のため、メンテナンスモード中に発生したイベントは破棄されます（スケジューラーサービス名）

信頼性向上オプションが無効のため，メンテナンスモード中に発生したイベントは破棄されます。

（S）

処理を続行します。

メンテナンスモード中にイベントが発生した場合は破棄されます。

（O）

メンテナンスモード中にイベントが発生しない場合は無視してかまいません。イベントが発生する場合は，信頼性向上オプションを有効にしてください。

KAVT0194-W

Memory became insufficient during the maintenance mode start notification. (スケジューラーサービス名)

メンテナンスモード開始通知処理でメモリー不足が発生しました（スケジューラーサービス名）

メンテナンスモード開始通知処理でメモリー不足が発生しました。メンテナンスモード中に起動条件イベントを検知すると，エラーが発生するおそれがあります。

（S）

メンテナンスモードを続行します。

（O）

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3. 見積もり」を参照して，JP1/AJS3の実行に必要なメモリー量が確保されているか確認してください。

KAVT0198-E

Invalid specification in configuration definition. (項目名:値)

構成定義に誤った指定があります(項目名:値)

構成定義に誤った指定があります。

（S）

イベント・アクション制御マネージャーを終了します。

（O）

「項目名」に出力された値を正しく設定したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

出力された項目名については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.6 イベント・アクション制御の環境設定」を参照してください。

KAVT0199-E

The values of the environment setting parameters on the manager host do not match. (項目名)

マネージャーホスト内で環境設定パラメーターの値が統一されていません(項目名)

マネージャーホスト内で統一しなければならない環境設定パラメーターの値が統一されていません。

（S）

イベント・アクション制御マネージャーを終了します。

（O）

複数の定義キーで設定が必要な環境設定パラメーターである「項目名」の値をマネージャーホスト内で統一したあと，JP1/AJS3を再起動してください。出力された項目名については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20. 環境設定パラメーター」を参照してください。

KAVT0247-E

The number of tokens from the send destination is invalid. (保守情報) (保守情報)

送信先からのトークン数が不正です（保守情報）（保守情報）

送信先からの情報が誤っています。

（S）

起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態を変更しないまま，処理を続行します。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

マネージャーとエージェントのバージョンが合っているか。

JP1/BaseとJP1/AJS3の環境変数LANG設定が合っているか。

jp1ajs2eamgrに定義されているポートをJP1/AJS3以外のプログラムが使用していないか，netstatコマンドなどで確認してください。

KAVT0250-W

Because the total of macro variables exceeded the maximum, part of the data was truncated. (保守情報)

マクロ変数の合計が最大値を超えたためにデータの一部を切り捨てました（保守情報）

マクロ変数の合計値が最大値を超えたため，データの一部を切り捨てました。

（S）

データを一部切り捨てた状態で，マクロ変数を引き継ぎます。

（O）

マクロ変数の合計値が4,096バイトを超えないように再定義してください。特に起動条件付きジョブネットをAND条件で定義している場合，起動条件付きジョブネットに定義したすべてのイベントジョブのマクロ変数をマージします。そのため，マージしたマクロ変数の合計値が4,096バイトを超えていないか確認してください。

KAVT0261-E

The report to scheduler service failed. (AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID, 保守情報)

フロー制御への通知に失敗しました（AjsServiceName=スケジューラーサービス名，UnitID=ユニットID，ExecID=実行ID，保守情報）

スケジューラーサービスへの送信に失敗しました。

（S）

該当する起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態を変更しないまま，処理を続行します。

（O）

スケジューラーサービスが起動しているか確認してください。また，スケジューラーサービス起動後，「AjsServiceName=スケジューラーサービス名」，「UnitID=ユニットID」，「ExecID=実行ID」で示す起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの登録・実行・操作・イベント発生処理が行われていないおそれがあります。

ajsnameコマンドの-Iオプションを使用して，ユニットIDからユニット名を特定してください。特定した起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態が変更されないことを確認し，再度，実行登録するか，ジョブ状態変更で状態を変更してください。

KAVT0268-W

The data arrival confirmation of a socket failed. (保守情報) (host=エージェントホスト名, 保守情報,IPAddress=IPアドレス※)

ソケットのデータ到着確認に失敗しました（保守情報）（host=エージェントホスト名,保守情報,IPAddress=IPアドレス※）

一時的な通信障害のため，「host=エージェントホスト名」で示すエージェントとの通信に失敗しました。起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの開始時刻が遅延するおそれがあります。

注※

環境設定パラメーターLOGIPV6INFOALLが「yes」のときだけ，IPアドレスが出力されます。環境設定パラメーターLOGIPV6INFOALLが「yes」でIPアドレスが不明な場合は，「unknown」と表示されます。

（S）

一定時間後に再度，通信を行います。

この時間については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.2.2(4) マネージャー・エージェント構成時の注意事項」の，「表2-3 ネットワークエラー時のジョブ再試行処理」を参照してください。

（O）

次の原因で通信エラーになっていることが考えられます。なお，通信エラーになったデータは，一定時間後に自動で再送するため，起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブに対する操作は不要です。

ネットワークまたはエージェントホストが停止している。

一時的な通信障害が発生している。

イベントジョブの処理能力をオーバーしている。

ネットワーク障害が発生している場合，ネットワーク障害の原因を調べ，原因を解決してください。

「host=エージェントホスト名」で示すエージェントホストが停止している場合，エージェントホストを起動してください。

イベントジョブの処理が集中し通信に負荷が掛かっているなど，一時的な通信障害が発生している場合は，無視をして運用を続行してください。ただし，メッセージが頻繁に出力される場合は，処理能力を超えた運用となっているおそれがあるため，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3. 見積もり」を参照して，イベントジョブを使用する場合の見積もりを再確認してください。

KAVT0271-E

An attempt to get the IP address of the host (IPアドレス取得失敗ホスト名) during the start notification from the agent (エージェントからの起動通知ホスト名) failed. (保守情報)

エージェント (エージェントからの起動通知ホスト名)からの起動通知処理中にホスト(IPアドレス取得失敗ホスト名)のIPアドレス取得に失敗しました (code=保守情報)

エージェントホスト起動時，マネージャーの起動したエージェントに対する起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの開始処理が失敗しました。

（S）

「IPアドレス取得失敗ホスト名」で監視していた起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブは監視を継続できません。

（O）

マネージャーホスト上で「IPアドレス取得失敗ホスト名」で示すホストのIPアドレスが取得できるかjp1pingコマンドで確認してください。jp1pingコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

IPアドレスが取得できない場合は，マネージャーホストのhostsファイル，DNSの設定，マネージャーホストのjp1hosts情報またはjp1hosts2情報などを設定し，名前解決で正しいアドレスが求まるようにしてください。そのあと，該当する起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブを強制終了し，再実行してください。

KAVT0272-E

An attempt to get the IP address of the host (IPアドレス取得失敗ホスト名) during the stop notification from the agent (エージェントからの停止通知ホスト名) failed. (保守情報)

エージェント (エージェントからの停止通知ホスト名)からの停止通知処理中にホスト(IPアドレス取得失敗ホスト名)のIPアドレス取得に失敗しました (code=保守情報)

エージェントホスト停止時，マネージャーの起動したエージェントに対するイベントジョブの停止処理が失敗しました。

（S）

「IPアドレス取得失敗ホスト名」で実行していたイベントジョブの状態が実行中のままとなります。

（O）

マネージャーホスト上で「IPアドレス取得失敗ホスト名」で示すホストのIPアドレスが取得できるかjp1pingコマンドで確認してください。jp1pingコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のマニュアルを参照してください。

IPアドレスが取得できない場合は，マネージャーホストのhostsファイル，DNSの設定，マネージャーホストのjp1hosts情報またはjp1hosts2情報などを設定し，名前解決で正しいアドレスが求まるようにしてください。そのあと，エージェントを起動し，該当するイベントジョブを強制終了してください。

KAVT0273-W

Too many simultaneous events are generated for a jobnet with a start condition, so processing performance may be degraded. (ジョブネット名) (host=エージェントホスト名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID, 保守情報)

起動条件付きジョブネット(ジョブネット名)に対する同時イベント発生数が多過ぎるため、処理性能が低下する可能性があります(host=エージェントホスト名，UnitID=ユニットID，ExecID=実行ID，保守情報)

起動条件付きジョブネットに対する同時イベント発生数が多過ぎるため，処理性能が低下するおそれがあります。

（S）

処理を続行します。

（O）

ajsnameコマンドの-Iオプションを使用して，ユニットIDからユニット名を特定してください。特定した起動条件付きジョブネットに対して同時に発生するイベント数を見直し，イベント発生数を減らしてください。

KAVT0280-E

An attempt to get the IP address of the host (エージェントホスト名) during the starting of the manager failed. (保守情報)

マネージャーの起動処理中にホスト(エージェントホスト名)のIPアドレス取得に失敗しました(保守情報)

イベント・アクション制御マネージャーの起動処理中にエージェントホストのIPアドレス取得に失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

エージェントホスト名のIP アドレスが取得できるか確認してください。取得できない場合は，DNSやhostsなどでIPアドレスを解決できるようにしてください。

KAVT0281-E

An error occurred, caused by an internal aspect of the event action function. Execution of the event job will result in an error. (AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID, 保守情報)

イベント・アクション機能の内部的な要因でエラーが発生しました。イベントジョブの実行がエラーとなります。（AjsServiceName=スケジューラーサービス名，UnitID=ユニットID，ExecID=実行ID，保守情報）

イベント・アクション制御の内部的な要因でエラーが発生しました。イベントジョブの実行がエラーとなります。

（S）

該当する起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態を変更しないまま，処理を続行します。

（O）

イベント・アクション制御の内部的な要因でエラーが発生しているため，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

「AjsServiceName=スケジューラーサービス名」，「UnitID=ユニットID」，「ExecID=実行ID」で示す起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの登録・実行・操作・イベント発生処理が行われていないおそれがあります。ajsnameコマンドの-Iオプションを使用して，ユニットIDからユニット名を特定してください。特定した起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態が変更されないことを確認し，再度，実行登録するか，ジョブ状態変更で状態を変更してください。

KAVT0282-E

An error occurred, caused by an internal aspect of the event action function. (保守情報)

イベント・アクション機能の内部的な要因でエラーが発生しました（保守情報）

イベント・アクション制御の内部的な要因でエラーが発生しました。

（S）

起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態を変更しないまま，処理を続行します。

（O）

イベント・アクション制御の内部的な要因でエラーが発生しているため，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの登録・実行・操作・イベント発生処理が行われていないおそれがあります。現在実行している起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態が変更されないことを確認し，再度，実行登録するか，ジョブ状態変更で状態を変更してください。

KAVT0283-E

Memory is insufficient. (保守情報)

メモリー不足が発生しました（保守情報）

メモリー不足が発生しました。

（S）

起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態を変更しないまま，処理を続行します。

（O）

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3. 見積もり」を参照して，JP1/AJS3の実行に必要なメモリー量が確保されているか確認してください。起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの登録・実行・操作・イベント発生処理が行われていないおそれがあります。現在実行している起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態が変更されないことを確認し，再度，実行登録するか，ジョブ状態変更で状態を変更してください。

KAVT0284-E

Memory is insufficient. (AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID, 保守情報)

メモリー不足が発生しました（AjsServiceName=スケジューラーサービス名，UnitID=ユニットID，ExecID=実行ID，保守情報）

メモリー不足が発生しました。

（S）

該当する起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態を変更しないまま，処理を続行します。

（O）

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3. 見積もり」を参照して，JP1/AJS3の実行に必要なメモリー量が確保されているか確認してください。「AjsServiceName=スケジューラーサービス名」，「UnitID=ユニットID」，「ExecID=実行ID」で示す起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの登録・実行・操作・イベント発生処理が行われていないおそれがあります。ajsnameコマンドの-Iオプションを使用して，ユニットIDからユニット名を特定してください。特定した起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態が変更されないことを確認し，再度，実行登録するか，ジョブ状態変更で状態を変更してください。

KAVT0285-I

An attempt to communicate with the agent has failed. (host=エージェントホスト名, 保守情報)

エージェントとの通信に失敗しました（host=エージェントホスト名，保守情報）

エージェントとの通信に失敗しました。

一時的な通信障害のため，「host=エージェントホスト名」で示すエージェントとの通信に失敗しました。

（S）

一定時間後に再度，通信を行います。

この時間については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.2.2(4) マネージャー・エージェント構成時の注意事項」の，「表2-3 ネットワークエラー時のジョブ再試行処理」を参照してください。

（O）

マネージャーとエージェント間の通信状態が不安定な場合に，このメッセージが出力されることがあります。通信に失敗したデータは，一定時間後に自動でエージェントへ再送されるため，このメッセージは無視して運用を続行してください。

なお，このメッセージが頻繁に出力される場合は，次の点を確認してください。

ネットワーク障害が発生していないか

エージェントホストのJP1/AJS3が起動しているか

エージェントに負荷が掛かっていないか

KAVT0287-E

The files will be deleted, because the internal files of event action control have been destroyed. (保守情報)

イベント・アクション制御の内部ファイルが破壊されているため，ファイルを削除します（保守情報）

イベント・アクション制御の内部ファイルが破壊されているため，ファイルを削除します。

（S）

処理を続行します。

（O）

次の対処方法に従って対処してください。

マネージャー・エージェント構成で運用している場合，エージェントホストのJP1/AJS3をコールドスタートしてください。

このメッセージがJP1/AJS3起動時に出力されている場合，登録中の起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブはすべて異常終了するため，再度実行登録してください。

このメッセージが運用中に出力されている場合，JP1/AJS3を再起動してください。そのあと，異常終了した起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブを再度実行登録してください。

KAVT0288-I

Disaster-recovery start processing will be performed.

ディザスターリカバリースタート処理を行います

リモートサイト※のイベント・アクション制御マネージャーでディザスターリカバリースタート処理を開始します。

注※

外部DBを利用している場合，「リモートサイト」を「自ホスト」と読み替えてください。

（S）

処理を続行します。

KAVT0289-E

Failed to perform the disaster-recovery start process.（保守情報）

ディザスターリカバリースタート処理に失敗しました（保守情報）

リモートサイト※のイベント・アクション制御マネージャーでディザスターリカバリースタート処理に失敗しました。

注※

外部DBを利用している場合，「リモートサイト」を「自ホスト」と読み替えてください。

（S）

メインサイト※で実行していたイベントジョブが一部，実行中のままになっています。

注※

外部DBを利用している場合，「メインサイト」を「自ホスト」と読み替えてください。

（O）

JP1/AJS3 - Viewやコマンドでジョブネットの状態を確認し，実行中のイベントジョブや起動条件付きジョブネットがある場合，強制終了してください。

KAVT0293-W

An attempt to communicate with the agent has failed. (host=エージェントホスト名, 保守情報,IPAddress=IPアドレス※)

エージェントとの通信に失敗しました（host=エージェントホスト名, 保守情報,IPAddress=IPアドレス※）

通信障害のため，「host=エージェントホスト名」で示すエージェントとの通信に失敗しました。起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの開始時刻が遅延するおそれがあります。

注※

環境設定パラメーターLOGIPV6INFOALLが「yes」のときだけ，IPアドレスが出力されます。環境設定パラメーターLOGIPV6INFOALLが「yes」でIPアドレスが不明な場合は，「unknown」と表示されます。

（S）

一定時間後に再度，通信を行います。

この時間については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.2.2(4) マネージャー・エージェント構成時の注意事項」の，「表2-3 ネットワークエラー時のジョブ再試行処理」を参照してください。

（O）

次の原因で通信エラーになっていることが考えられます。

ネットワーク障害が発生している。

エージェントホスト，およびJP1/AJS3が停止している。

エージェントホスト名のIPアドレスが取得できない。

ネットワーク障害が発生している場合，ネットワーク障害の原因を調べ，原因を解決してください。

「host=エージェントホスト名」で示すエージェントホスト，およびJP1/AJS3が停止している場合，エージェントホスト，およびJP1/AJS3を起動してください。

「host=エージェントホスト名」で示すエージェントホストのIPアドレスが取得できない場合は，DNSやhostsなどでIPアドレスを解決できるようにしたあと，JP1/AJS3を再起動してください。

KAVT0294-W

Unreported information for スケジューラーサービス名 will now be deleted, because the total amount of unreported information for the scheduler service has exceeded しきい値.

スケジューラーサービスに対する未通知情報の総数がしきい値を超えているため，スケジューラーサービス名に対する未通知情報を削除します。

スケジューラーサービスに対する未通知情報の総数がしきい値を超えているため，スケジューラーサービス名に対する未通知情報を削除します。

（S）

以降しきい値を超えるたびに，スケジューラーサービスに対する未通知情報のうち，古いものから削除します。

（O）

次のことを確認してください。

スケジューラーサービスが起動しているか。

不当に状態の変わらないイベントジョブがないか。

該当するイベントジョブがあった場合，必要に応じてジョブ状態変更や再実行を実施してください。

KAVT0295-W

Unreported information will now be deleted, because the amount of unreported information for スケジューラーサービス名 has exceeded しきい値.

スケジューラーサービス名に対する未通知情報数がしきい値を超えているため，未通知情報を削除します。

スケジューラーサービス名に対する未通知情報数がしきい値を超えているため，未通知情報を削除します。

（S）

以降しきい値を超えるたびに，該当するスケジューラーサービスに対する未通知情報のうち，古いものから削除します。

（O）

次のことを確認してください。

スケジューラーサービスが起動しているか。

不当に状態の変わらないイベントジョブがないか。

該当するイベントジョブがあった場合，必要に応じてジョブ状態変更や再実行を実施してください。

KAVT0296-W

Unreported information for エージェントホスト名 will now be deleted, because the total amount of unreported information for the agent has exceeded しきい値. (保守情報)

エージェントに対する未通知情報数の総数がしきい値を超えているため，エージェントホスト名に対する未通知情報を削除します。（保守情報）

エージェントに対する未通知情報数の総数がしきい値を超えているため，エージェントホスト名に対する未通知情報を削除します。

（S）

以降しきい値を超えるたびに，エージェントに対する未通知情報のうち，古いものから削除します。このため，次のような現象が発生することがあります。

イベントジョブを実行登録しても実行中とならないで，キューイングのままとなる。

イベントジョブ（起動条件も含む）を強制終了してもジョブの状態が変わらないで，実行中のままとなる。

（O）

次のことを確認してください。

マネージャーホスト上で，エージェントホスト名※の名前解決ができるか。

名前解決できない場合は，マネージャーホストのhostsファイル，DNSの設定，マネージャーホストのjp1hosts情報またはjp1hosts2情報などを設定してエージェントホスト名の名前解決ができるようにしてください。

マネージャーホスト上でエージェントホスト名を名前解決して求めたIPアドレスが，エージェントホストの実際のIPアドレスと一致しているか。

IPアドレスが一致しない場合は，マネージャーホストのhostsファイル，DNSの設定，マネージャーホストのjp1hosts情報またはjp1hosts2情報などを設定し，名前解決で正しいアドレスが求まるようにしてください。

エージェントホストのJP1/AJS3サービスが起動しているか，またはエージェントホストが起動しているか。

エージェントホストのJP1/AJS3やホスト自体が起動していない場合は，起動してください。

ネットワーク環境に問題がないか。

pingコマンドなどで，マネージャーホストからエージェントホストに対してTCP/IP通信ができるかどうかを確認し，問題があれば解消してください。

また，削除された通信データの種類によっては対処が必要なため，次のことも確認してください。

イベントジョブを実行登録しても実行中とならずにキューイングのままとなっていないか。

前述の確認，および対処を行ったあとに，該当するジョブを強制終了して再実行してください。

イベントジョブ（起動条件も含む）を強制終了してもジョブの状態が変わらないで，実行中のままとなっていないか。

前述の確認，および対処を行ったあとに，再度，強制終了をしてください。

該当するメッセージが出力された時点から過去数時間内にイベントを検知していないか。

エージェント側に返信待ち状態のデータが滞留しているため，前述の確認，および対処を行ったあとに，エージェントを再起動してください。ただし，エージェントを再起動すると，エージェントは滞留しているデータをマネージャーに対して再度送信するため，大量に滞留していた場合はマネージャーが高負荷状態になり，そのあとに実行したジョブがキューイングのままとなったり，イベントの検知が極端に遅延したりする場合があります。そのため，該当するメッセージが出力された時点から，過去数時間内に検知したイベント数が1,000件以上ある場合は，エージェントの再起動は，コールドスタートで行ってください。

注※

物理ホストの場合

DNS運用時はFQDN形式のホスト名，それ以外の場合はhostnameコマンドで求められるホスト名

論理ホストの場合

Windowsの場合

エージェントホスト上の［コントロールパネル］ウィンドウで，［サービス］または［管理ツール］−［サービス］を選択し，サービスウィンドウに表示される「JP1/AJS3_xxxxx」の「xxxxx」の部分に表示されるホスト名

UNIXの場合

psコマンドを実行し，jajs_spmdプロセスの後ろに表示されるホスト名

KAVT0297-W

Unreported information will now be deleted, because the amount of unreported information for エージェントホスト名 has exceeded しきい値. (保守情報)

エージェントホスト名に対する未通知情報数がしきい値を超えているため，未通知情報を削除します。（保守情報）

エージェントホスト名に対する未通知情報数がしきい値を超えているため，未通知情報を削除します。

（S）

以降しきい値を超えるたびに，該当するエージェントに対する未通知情報のうち，古いものから削除します。このため，次のような現象が発生することがあります。

イベントジョブを実行登録しても実行中とならないで，キューイングのままとなる。

イベントジョブ（起動条件も含む）を強制終了してもジョブの状態が変わらないで，実行中のままとなる。

（O）

次のことを確認してください。

マネージャーホスト上で，エージェントホスト名※の名前解決ができるか。

名前解決できない場合は，マネージャーホストのhostsファイル，DNSの設定，マネージャーホストのjp1hosts情報またはjp1hosts2情報などを設定してエージェントホスト名の名前解決ができるようにしてください。

マネージャーホスト上でエージェントホスト名を名前解決して求めたIPアドレスが，エージェントホストの実際のIPアドレスと一致しているか。

IPアドレスが一致しない場合は，マネージャーホストのhostsファイル，DNSの設定，マネージャーホストのjp1hosts情報またはjp1hosts2情報などを設定し，名前解決で正しいアドレスが求まるようにしてください。

エージェントホストのJP1/AJS3サービスが起動しているか，またはエージェントホストが起動しているか。

エージェントホストのJP1/AJS3やホスト自体が起動していない場合は，起動してください。

ネットワーク環境に問題がないか。

pingコマンドなどで，マネージャーホストからエージェントホストに対してTCP/IP通信ができるかどうかを確認し，問題があれば解消してください。

また，削除された通信データの種類によっては対処が必要なため，次のことも確認してください。

イベントジョブを実行登録しても実行中とならずにキューイングのままとなっていないか。

前述の確認，および対処を行ったあとに，該当するジョブを強制終了して再実行してください。

イベントジョブ（起動条件も含む）を強制終了してもジョブの状態が変わらないで，実行中のままとなっていないか。

前述の確認，および対処を行ったあとに，再度，強制終了をしてください。

該当するメッセージが出力された時点から過去数時間内にイベントを検知していないか。

エージェント側に返信待ち状態のデータが滞留しているため，前述の確認，および対処を行ったあとに，エージェントを再起動してください。ただし，エージェントを再起動すると，エージェントは滞留しているデータをマネージャーに対して再度送信するため，大量に滞留していた場合はマネージャーが高負荷状態になり，そのあとに実行したジョブがキューイングのままとなったり，イベントの検知が極端に遅延したりする場合があります。そのため，該当するメッセージが出力された時点から，過去数時間内に検知したイベント数が1,000件以上ある場合は，エージェントの再起動は，コールドスタートで行ってください。

注※

物理ホストの場合

DNS運用時はFQDN形式のホスト名，それ以外の場合はhostnameコマンドで求められるホスト名

論理ホストの場合

Windowsの場合

エージェントホスト上の［コントロールパネル］ウィンドウで，［サービス］または［管理ツール］−［サービス］を選択し，サービスウィンドウに表示される「JP1/AJS3_xxxxx」の「xxxxx」の部分に表示されるホスト名

UNIXの場合

psコマンドを実行し，jajs_spmdプロセスの後ろに表示されるホスト名

KAVT0301-I

Event Action SubManager will now start. (保守情報)

イベントアクション機能サブマネージャーを開始します（保守情報）

イベント・アクション制御サブマネージャーを開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVT0302-I

Event Action SubManager has started. (保守情報)

イベントアクション機能サブマネージャーを開始しました（保守情報）

イベント・アクション制御サブマネージャーが開始しました。

（S）

処理を続行します。

KAVT0303-I

Event Action SubManager will now end. (保守情報)

イベントアクション機能サブマネージャーを終了します（保守情報）

イベント・アクション制御サブマネージャーを終了します。

（S）

処理を続行します。

KAVT0325-E

Event Action Manager has ended so the process will now stop. (保守情報)

イベントアクション機能マネージャーが終了しているため、プロセスを中止します（保守情報）

イベント・アクション制御マネージャーが終了しているため，イベント・アクション制御サブマネージャーを終了します。

（S）

イベント・アクション制御サブマネージャーを終了します。

（O）

待機情報ファイル出力ディレクトリが参照できることを確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

このメッセージが出力された時間帯にメッセージKAVT0187-Eが出力されていた場合，原因として，待機情報ファイル出力ディレクトリが参照できないことが考えられます。待機情報ファイル出力ディレクトリが参照できるか確認し，問題があれば解消してください。

特に，フェールオーバー時にこのメッセージが出力された場合は，JP1/AJS3停止前に共有ディスクの割り当てが解除されていたおそれがあります。JP1/AJS3およびJP1/Baseを停止した上で，共有ディスクの割り当てが解除されるようにクラスタソフトの設定を見直してください。

なお，クラスタシステム使用上の前提条件については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　10.1.1(1) 論理ホスト環境の前提条件」を参照してください。

KAVT0328-E

The file read-in of list for repetition check failed. (保守情報)

重複チェック用リストのファイル読み込みに失敗しました（保守情報）

イベント・アクション制御サブマネージャー内で使用する内部ファイルの読み込みに失敗しました。

（S）

イベント・アクション制御サブマネージャーを終了します。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

KAVT0332-W

The number of requests from the scheduler service exceeds しきい値. Processing the requests from the scheduler service might be delayed. (保守情報)

スケジューラーサービスからの要求数がしきい値を超えました。スケジューラーサービスからの要求に対する処理が遅延している可能性があります（保守情報）

スケジューラーサービスからの要求数がしきい値を超えました。スケジューラーサービスからの要求に対する処理が遅延しているおそれがあります。

（S）

処理を続行します。

（O）

スケジュールを確認してください。一度に大量のイベントジョブや起動条件付きジョブネットを実行登録するようスケジュールされている場合，登録時間を分散するなど，運用を見直してください。

KAVT0333-W

The number of the reported events from エージェント名 exceeds しきい値. Processing the events from エージェント名 might be delayed. (保守情報)

エージェント名からのイベント通知数がしきい値を超えました。エージェント名からのイベントに対する処理が遅延している可能性があります（保守情報）

エージェント名からのイベント通知数がしきい値を超えました。エージェント名からのイベントに対する処理が遅延しているおそれがあります。

（S）

処理を続行します。

（O）

該当するエージェントが実行ホストとなっているイベントジョブや起動条件付きジョブネットの定義を見直してください。一度に大量のイベントが発生するような定義になっている場合，イベントの発生量を抑えるように運用を見直してください。

エージェントのJP1/AJS3を再起動したあとに該当するメッセージが出力された場合は，次のことを確認してください。

マネージャーホスト上で，エージェントホスト名※の名前解決ができるか。

名前解決できない場合は，マネージャーホストのhostsファイル，DNSの設定，マネージャーホストのjp1hosts情報またはjp1hosts2情報などを設定してエージェントホスト名の名前解決ができるようにしてください。

マネージャーホスト上でエージェントホスト名を名前解決して求めたIPアドレスが，エージェントホストの実際のIPアドレスと一致しているか。

IPアドレスが一致しない場合は，マネージャーホストのhostsファイル，DNSの設定，マネージャーホストのjp1hosts情報またはjp1hosts2情報などを設定し，名前解決で正しいアドレスが求まるようにしてください。

エージェントホストのJP1/AJS3サービスが起動しているか，またはエージェントホストが起動しているか。

エージェントホストのJP1/AJS3やホスト自体が起動していない場合は，起動してください。

ネットワーク環境に問題がないか。

pingコマンドなどで，マネージャーホストからエージェントホストに対してTCP/IP通信ができるかどうかを確認し，問題があれば解消してください。

注※

物理ホストの場合

DNS運用時はFQDN形式のホスト名，それ以外の場合はhostnameコマンドで求められるホスト名

論理ホストの場合

Windowsの場合

エージェントホスト上の［コントロールパネル］ウィンドウで，［サービス］または［管理ツール］−［サービス］を選択し，サービスウィンドウに表示される「JP1/AJS3_xxxxx」の「xxxxx」の部分に表示されるホスト名

UNIXの場合

psコマンドを実行し，jajs_spmdプロセスの後ろに表示されるホスト名

KAVT0340-W

Communication to check the operation of the Event Action SubManager failed. The communication will be retried.(保守情報)

イベントアクション機能サブマネージャーの動作チェック用の通信に失敗したため，リトライします(保守情報)

イベント・アクション制御サブマネージャーが動作しているかを定期的にチェックする処理で通信エラーが発生しました。

リトライします。

（S）

処理を続行します。

（O）

次のことを確認してください。

大量にイベントを検知していないか。

物理ホストの場合，JP1/AJS3のインストール先ディレクトリのあるディスク容量が不足していないか，またはインストール先ディレクトリにアクセスできるか。

論理ホストの場合，共有ディスクの容量が不足していないか，または共有ディスクにアクセスできるか。

ajsagtshowコマンドで表示される実行ホストすべてと通信できるか。

JP1/AJS3のインストールパスにあるファイルにアクセスしているプロセスがないか。

メモリーが不足していないか。

これらの要因を取り除いたあと，イベントジョブや起動条件が正常に動作しているか確認してください。

しばらくしても正常に動作しない場合は，イベントジョブや起動条件の状態管理に問題が発生しているおそれがあります。

「保守情報」に出力されているスケジューラーサービスをコールドスタートするか，またはjpomanevresetコマンドを実行してください。jpomanevresetコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　jpomanevreset」を参照してください。

KAVT0341-W

Communication to check the operation of the Event Action Manager failed. The communication will be retried.(保守情報)

イベントアクション機能マネージャーの動作チェック用の通信に失敗したため，リトライします(保守情報)

イベント・アクション制御マネージャーが動作しているかを定期的にチェックする通信で通信エラーが発生しました。

リトライします。

（S）

処理を続行します。

（O）

次のことを確認してください。

大量にイベントを検知していないか。

物理ホストの場合，JP1/AJS3のインストール先ディレクトリのあるディスク容量が不足していないか，またはインストール先ディレクトリにアクセスできるか。

論理ホストの場合，共有ディスクの容量が不足していないか，または共有ディスクにアクセスできるか。

ajsagtshowコマンドで表示される実行ホストすべてと通信できるか。

JP1/AJS3のインストールパスにあるファイルにアクセスしているプロセスがないか。

メモリーが不足していないか。

これらの要因を取り除いたあと，イベントジョブや起動条件が正常に動作しているか確認してください。

しばらくしても正常に動作しない場合は，イベントジョブや起動条件の状態管理に問題が発生しているおそれがあります。

「保守情報」に出力されているスケジューラーサービスをコールドスタートするか，またはjpomanevresetコマンドを実行してください。jpomanevresetコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　jpomanevreset」を参照してください。

KAVT0342-I

Communication to check the operation of the Event Action SubManager has been restored.(保守情報)

イベントアクション機能サブマネージャーの動作チェック用の通信が回復しました(保守情報)

イベント・アクション制御サブマネージャーの動作チェック用の通信が回復しました。

（S）

処理を続行します。

KAVT0343-I

Communication to check the operation of the Event Action Manager has been restored.(保守情報)

イベントアクション機能マネージャーの動作チェック用の通信が回復しました(保守情報)

イベント・アクション制御マネージャーの動作チェック用の通信が回復しました。

（S）

処理を続行します。

KAVT0344-W

There is no response from the Event Action SubManager.(保守情報)

イベントアクション機能サブマネージャーからの応答がありません(保守情報)

イベント・アクション制御サブマネージャーから応答がありません。

（S）

処理を続行します。

（O）

次のことを確認してください。

大量にイベントを検知していないか。

物理ホストの場合，JP1/AJS3のインストール先ディレクトリのあるディスク容量が不足していないか，またはインストール先ディレクトリにアクセスできるか。

論理ホストの場合，共有ディスクの容量が不足していないか，または共有ディスクにアクセスできるか。

ajsagtshowコマンドで表示される実行ホストすべてと通信できるか。

JP1/AJS3のインストールパスにあるファイルにアクセスしているプロセスがないか。

メモリーが不足していないか。

これらの要因を取り除いたあと，イベントジョブや起動条件が正常に動作しているか確認してください。

しばらくしても正常に動作しない場合は，イベントジョブや起動条件の状態管理に問題が発生しているおそれがあります。

「保守情報」に出力されているスケジューラーサービスをコールドスタートするか，またはjpomanevresetコマンドを実行してください。jpomanevresetコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　jpomanevreset」を参照してください。

KAVT0345-W

There is no response from the Event Action Manager.(保守情報)

イベントアクション機能マネージャーからの応答がありません(保守情報)

イベント・アクション制御マネージャーから応答がありません。

（S）

処理を続行します。

（O）

次のことを確認してください。

大量にイベントを検知していないか。

物理ホストの場合，JP1/AJS3のインストール先ディレクトリのあるディスク容量が不足していないか，またはインストール先ディレクトリにアクセスできるか。

論理ホストの場合，共有ディスクの容量が不足していないか，または共有ディスクにアクセスできるか。

ajsagtshowコマンドで表示される実行ホストすべてと通信できるか。

JP1/AJS3のインストールパスにあるファイルにアクセスしているプロセスがないか。

メモリーが不足していないか。

これらの要因を取り除いたあと，イベントジョブや起動条件が正常に動作しているか確認してください。

しばらくしても正常に動作しない場合は，イベントジョブや起動条件の状態管理に問題が発生しているおそれがあります。

「保守情報」に出力されているスケジューラーサービスをコールドスタートするか，またはjpomanevresetコマンドを実行してください。jpomanevresetコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　jpomanevreset」を参照してください。

KAVT0346-I

A response from the Event Action SubManager has been confirmed.(保守情報)

イベントアクション機能サブマネージャーからの応答を確認しました(保守情報)

イベント・アクション制御サブマネージャーからの応答を確認しました。

（S）

処理を続行します。

KAVT0347-I

A response from the Event Action Manager has been confirmed.(保守情報)

イベントアクション機能マネージャーからの応答を確認しました(保守情報)

イベント・アクション制御マネージャーからの応答を確認しました。

（S）

処理を続行します。

KAVT0351-W

The obstacle status of the exec-agent (実行エージェント名:実行ホスト名) was changed to unconnectable status.(論理ホスト名)

実行エージェント(実行エージェント名:実行ホスト名)を接続不可状態にしました(論理ホスト名)

実行ホストの通信障害を検知したため，この実行エージェントの状態を「接続不可」に変更しました。

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

実行エージェントの状態を「接続不可」に変更し，後続処理を実行します。

（O）

次の原因が考えられます。

実行ホストの名前解決ができない

エージェント監視プロセスが使用できるファイルディスクリプタ数の上限値に達した

マネージャーホストでポートが枯渇している

実行ホストが停止している

実行ホストのJP1/AJS3が停止している

ファイアウォールによって接続が拒否された

通信障害の原因を取り除いたあとは，通信状態回復確認によるメッセージ中の実行エージェントの回復を待つか，ajsagtaltコマンドで実行エージェントの状態を「未確認」に変更してください。

KAVT0352-E

The connection to the network service was released. (保守情報)

通信制御との接続が切れました（保守情報）

通信制御との接続が切れました。

（S）

起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態を変更しないまま，処理を続行します。

（O）

jajs_hstd_stopコマンドで通信制御のプロセスを停止させていないか確認してください。

jajs_hstd_stopコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　jajs_hstd_stop」を参照してください。

また，それ以外の要因で通信制御のプロセスが停止していないかを次の操作で確認してください。

Windowsの場合

jajs_spmd_statusコマンドでnetworkプロセスが起動していることを確認してください。

UNIXの場合

jajs_spmd_statusコマンドでajsnetwdプロセスが起動していることを確認してください。

jajs_spmd_statusコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　jajs_spmd_status」を参照してください。

通信制御のプロセスが起動していない場合，次の対処をしてください。

jajs_hstd_stopコマンドで通信制御のプロセスを停止させたとき

メッセージを無視して運用を続行してください。

jajs_hstd_stopコマンドで通信制御のプロセスを停止させていないとき

jajs_hstd_stopコマンド以外の要因で，通信制御のプロセスが停止しているおそれがあります。前後のエラーメッセージからエラー要因を取り除いてください。

前後のエラーメッセージの対処を行っても通信制御のプロセスが起動しない場合，次の操作で通信制御のプロセスを起動してください。

Windowsの場合

　jajs_hstdコマンドでnetworkプロセスを起動してください。

UNIXの場合

　jajs_hstdコマンドでajsnetwdプロセスを起動してください。

jajs_hstdコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　jajs_hstd」を参照してください。

通信制御のプロセスが起動している場合，一時的な通信エラーが発生していた可能性があります。次の対処をしてください。

このメッセージのあとにメッセージKAVT0353-Iが出力されているとき

接続が回復しているので，メッセージを無視して運用を続行してください。

このメッセージのあとにメッセージKAVT0353-Iが出力されていないとき

保守情報のerrnoの値から原因を調査し，エラー要因を取り除いてください。

errnoには次の値が表示されます。

Windowsの場合

　Win32APIのGetLastError関数で取得した値

UNIXの場合

　errnoで取得した値

KAVT0353-I

The connection to the network service was recovered. (保守情報)

通信制御との接続が回復しました（保守情報）

通信制御との接続が回復しました。

（S）

処理を続行します。

KAVT0357-E

An attempt to get the IP address of the host (通信先ホスト名) during communication with the agent failed. (保守情報)

エージェントとの通信で，ホスト(通信先ホスト名)のIPアドレス取得に失敗しました(保守情報)

エージェントとの通信で，「通信先ホスト名」のIPアドレスの取得に失敗しました。起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの開始時刻が遅延したり，イベントジョブを実行登録しても実行中にならないで，キューイングのままとなったりするおそれがあります。

（S）

一定時間後に再度通信を行います。

通信を行う時間については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.2.2(4) マネージャー・エージェント構成時の注意事項」の，「表2-3 ネットワークエラー時のジョブ再試行処理」を参照してください。

（O）

マネージャーホスト上で「通信先ホスト名」で示すホストのIPアドレスが取得できるかjp1pingコマンドで確認してください。

jp1pingコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

IPアドレスが取得できない場合は，マネージャーホストのhostsファイル，DNSの設定，マネージャーホストのjp1hosts情報またはjp1hosts2情報などを設定し，名前解決で正しいアドレスが求まるようにしてください。名前解決の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.2.2(4) マネージャー・エージェント構成時の注意事項」を参照してください。

KAVT0361-E

An error occurred during the database processing. (ホスト名,スケジューラーサービス名,保守情報)

データベース処理でエラーが発生しました(ホスト名,スケジューラーサービス名,保守情報)

データベース処理でエラーが発生しました。

（S）

サービス起動時の初期化処理に失敗したため，イベント・アクション制御マネージャーを終了します。

（O）

対処方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.15 外部DBを利用する場合のトラブルへの対処」を参照してください。

KAVT0362-W

The operation will be retried because an error occurred during the database processing. (ホスト名,スケジューラーサービス名,ユニットID,実行ID,種別,保守情報)

データベース処理でエラーが発生したためリトライします(ホスト名,スケジューラーサービス名,ユニットID,実行ID,種別,保守情報)

データベース処理でエラーが発生したため，リトライします。「種別」に表示される文字列とその意味を次に示します。

STDERR：標準エラー出力

MAC：マクロ変数

（S）

一定時間後に，再度データベース処理を実施します。

（O）

対処方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.15 外部DBを利用する場合のトラブルへの対処」を参照してください。

KAVT0363-W

An error occurred during the database processing. (ホスト名,スケジューラーサービス名,ユニットID,実行ID,種別,保守情報)

データベース処理でエラーが発生しました(ホスト名,スケジューラーサービス名,ユニットID,実行ID,種別,保守情報)

データベース処理でエラーが発生しました。「種別」に表示される文字列とその意味を次に示します。

STDERR：標準エラー出力

MAC：マクロ変数

（S）

処理を続行します。

（O）

対処方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.15 外部DBを利用する場合のトラブルへの対処」を参照してください。

KAVT0364-W

Execution result details exceeded the maximum size. (ホスト名,スケジューラーサービス名,ユニットID,実行ID,上限値)

実行結果詳細のサイズが上限値を超えました(ホスト名,スケジューラーサービス名,ユニットID,実行ID,上限値)

実行結果詳細のサイズが上限値（キロバイト）を超えています。

（S）

実行結果詳細を上限値までデータベースに格納します。

（O）

実行結果詳細の情報が必要な場合はジョブの登録解除後に再度ジョブを実行してください。

KAVT0365-W

The number of unreported information for the scheduler service(スケジューラーサービス名) has exceeded the warning threshold(警告数). (論理ホスト名, 最大数)

スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)に対する未通知情報数の警告しきい値(警告数)に達しました (論理ホスト名, 最大数)

スケジューラーサービスに対する未通知情報数が警告しきい値に達しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

運用への影響を確認してください。稼働状況レポート機能で「EVJOB_UNREPORTED_EVENT_NUM」の項目を確認し，値の推移を確認してください。値が最大数を超えると，イベント・アクション制御マネージャーの処理量が増加し，ジョブ実行性能に影響を及ぼすおそれがあります。

値が上昇傾向の場合は，最大数に達する前に次の対処をして，警告数を下回るようにしてください。

イベントジョブを強制終了して監視を中断し，イベントジョブの条件成立を抑止する

監視条件を満たす事象（JP1イベントの発行，ファイルの配置，メール受信など）の発生を抑え，イベントジョブの条件成立を抑止する

同時間帯に実行している標準ジョブの実行数を減らす

同時間帯に多数のイベントジョブの実行登録や強制終了操作をしている場合は，操作する時間帯をずらす

KAVT0401-E

An internal error occurred. (保守情報)

内部エラーが発生しました（保守情報）

イベント・アクション制御の内部的な要因でエラーが発生しました。

（S）

該当するイベントジョブをエラーとします。

（O）

イベント・アクション制御の内部的な要因でエラーが発生しているため，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT0402-E

Memory became insufficient. (保守情報) (保守情報)

メモリー不足が発生しました（保守情報）（保守情報）

メモリー不足が発生しました。

（S）

該当するイベントジョブをエラーとします。

（O）

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3. 見積もり」を参照して，JP1/AJS3の実行に必要なメモリー量が確保されているか確認してください。

KAVT0403-E

The specified agent is not defined in the job execution environment. (host=実行エージェント, 保守情報)

指定されたエージェントはジョブ実行環境に定義されていません（host=実行エージェント名，保守情報）

実行エージェントに定義した実行エージェント名が，実行エージェントとして定義されていません。

（S）

該当するイベントジョブをエラーにします。

（O）

ジョブの実行エージェントに指定した実行エージェント名が正しいか，または実行エージェントグループ名を指定してないか確認してください。

イベントジョブまたは起動条件付きジョブネットの起動条件として定義したイベントジョブは，実行エージェントグループに対応していません。イベントジョブに実行エージェントグループを指定した場合の動作の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.6 イベントジョブ使用時の注意事項」を参照してください。

ジョブの実行エージェントに指定した実行エージェント名が正しい場合は，該当する実行エージェントがエージェント管理情報に定義されていません。ジョブの実行エージェントに指定した実行エージェントをエージェント管理情報に追加してください。

KAVT0404-E

An error occurred during communication with the agent. (保守情報)

エージェントとの通信時にエラーが発生しました（保守情報）

エージェントとの通信に失敗しました。

（S）

該当するイベントジョブをエラーとします。

（O）

次の点を確認してください。

実行先ホスト，およびJP1/AJS3が起動しているか。

エージェントが接続元制限機能を使用している場合，エージェント用接続許可設定ファイルにマネージャーのIPアドレスが登録されているか。

KAVT0405-W

Because communication with the agent failed, it will be retried.

エージェントとの通信に失敗したため、リトライを行います

一時的な通信障害でエージェントとの通信に失敗しました。

（S）

一定時間後に再度，通信を行います。

この時間については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.2.2(4) マネージャー・エージェント構成時の注意事項」の，「表2-3 ネットワークエラー時のジョブ再試行処理」を参照してください。

（O）

実行先ホスト，およびJP1/AJS3が起動しているか確認してください。

KAVT0406-E

Socket communication failed. (保守情報)

ソケット通信に失敗しました（保守情報）

イベント・アクション制御マネージャーとの通信に失敗しました。

（S）

該当するイベントジョブをエラーとします。

（O）

ネットワークに障害が発生していないか確認してください。ネットワークに障害が発生していない場合は，イベント・アクション制御の内部的な要因でエラーが発生しているため，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT0408-E

The definition information of the specified agent is now being changed so you cannot use the agent. (host=エージェントホスト名, 保守情報)

指定されたエージェントは構成定義情報が変更中のため、使用できません（host=エージェントホスト名，保守情報）

「host=エージェントホスト名」で示すエージェントホストは，構成定義情報が変更中のため，使用できません。

（S）

該当するイベントジョブをエラーとします。

（O）

構成定義情報（環境設定）の変更が終了したあと，再度，操作を行ってください。

KAVT0409-I

The data was sent to the agent.

エージェントにデータを送信しました

エージェントへデータを送信しました。

（S）

処理を続行します。

KAVT0410-E

The parameter (パラメーター) after replacing a macro variable is too long (length=パラメーター長).

マクロ変数を置換した後のパラメーター（パラメーター）が長過ぎます（length=パラメーター長）

マクロ変数を置換したあとのパラメーターが長過ぎます。

（S）

該当するイベントジョブをエラーとします。

（O）

エラーが発生したパラメーターの設定を見直したあと，再度イベントジョブを実行してください。

パラメーターがexの場合，ジョブネットの実行ホストも設定を見直してください。

KAVT0411-E

The macro variable (マクロ変数名) has not been inherited.

マクロ変数（マクロ変数名）が引き継がれていません

マクロ変数が引き継がれていません。

（S）

該当するイベントジョブをエラーとします。

（O）

マクロ変数が先行ジョブから引き継がれていません。ジョブネットの定義を見直したあと，再度イベントジョブを実行してください。

KAVT0412-W

The half at new branch execution ID acquisition waiting time has passed. (AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID)

枝実行ID取得待ち時間の半分を経過しました（AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID）

枝実行ID取得待ち時間（1時間）の半分（30分）の時間を経過しました。

30分後に起動条件付きジョブネットが監視打ち切り終了になるおそれがあります。

（S）

処理を続行します。

（O）

スケジュール制御で高い負荷が生じているため，起動条件付きジョブネットの起動に時間が掛かっています。

原因として，次のことが考えられます。

起動条件付きジョブネットで監視しているイベントが大量に発生した。

一度に多数のジョブネット，または多数のジョブを含むジョブネットが実行登録または強制終了された。

保存世代数が多いジョブネットが登録解除された。

確定世代数が多いジョブネットが登録解除された。

スケジュール設定しているジョブネットが同時に大量に開始時刻に到達した。

起動条件（AND条件）が部分成立した世代が大量にある起動条件付きジョブネットが強制終了された，または起動条件の有効範囲によって監視打ち切り終了になった。

JP1/AJS3以外のプログラムによって，システムに高い負荷が掛かっている。

これらの原因に該当し，JP1/AJS3自身による負荷の場合は，処理が完了するまで待ってください。JP1/AJS3以外のプログラムによる負荷の場合は，必要に応じて該当のプログラムを終了させるなどして対処してください。

なお，遅延が生じている起動条件付きジョブネット名は，ajsnameコマンドの-Iオプションを使用し，ユニットIDから特定できます。

KAVT0413-E

Execution of a job at a destination that does not permit execution was suppressed according to the settings specified in the execution agent profile. (論理ホスト名:スケジューラーサービス名:実行先:保守情報)

実行エージェントプロファイルの設定に基づき，許可されていない実行先へのジョブ実行を抑止しました(論理ホスト名：スケジューラーサービス名：実行先：保守情報)

ジョブの実行を要求しようとしたところ，実行エージェントプロファイルで実行先として許可されていない実行エージェントが指定されていました。

（S）

該当するジョブを「起動失敗」状態で異常終了させます。

（O）

次の原因が考えられます。

ジョブの詳細定義の実行エージェントに指定している実行エージェント名が誤っている

実行エージェントプロファイルに設定している，許可する実行先の指定が誤っている

ジョブの詳細定義に指定されている実行エージェント名が誤っている場合は，正しい値を設定し，ジョブを再実行してください。

実行エージェントプロファイルの設定が誤っている場合は，実行エージェントプロファイルの設定を正しく修正したあと，ajsprofalterコマンドで正しい実行エージェントプロファイルをスケジューラーサービスに適用してから，ジョブを再実行してください。

KAVT0414-E

The request was rejected. (AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID, 保守情報)

要求が拒否されました(AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID, 保守情報)

接続先ホスト上のエージェント用接続許可設定ファイルに接続元ホストのIPアドレスが登録されていないため，要求が拒否されました。

（S）

処理を続行します。

（O）

ジョブの実行先ホストの統合トレースログに出力されているメッセージKAVT0992-Eの対処方法に従ってください。

KAVT0415-E

An attempt to verify the server certificate failed.(論理ホスト名, 接続先ホスト名, 保守情報)

サーバ証明書の検証が失敗しました(論理ホスト名, 接続先ホスト名, 保守情報)

接続先から送られてきたサーバ証明書の検証が失敗しました。次の原因が考えられます。

接続先ホスト名がCN/SANと一致しない

サーバ証明書に対応するルート証明書が，JP1/Baseの共通定義情報CACERTIFICATEFILEに指定しているファイルに含まれない

エラーが発生したマシンの現在時刻が，サーバ証明書に設定されている有効期間の開始時刻より前である

サーバ証明書と中間証明書の結合順序に誤りがある

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

通信処理を中断し，後続処理を続行します。

（O）

接続先ホスト名がCN/SANと一致しない場合

接続先ホスト名をCN/SANに一致させてください。

サーバ証明書に対応するルート証明書が，JP1/Baseの共通定義情報CACERTIFICATEFILEに指定しているファイルに含まれない場合

対応するルート証明書を，共通定義情報CACERTIFICATEFILEに指定しているファイルに追加してください。

エラーが発生したマシンの現在時刻が，サーバ証明書に設定されている有効期間の開始時刻より前である場合

サーバ証明書に設定されている有効期間の開始時刻以降に該当操作を再度実行してください。

サーバ証明書と中間証明書の結合順序に誤りがある場合

サーバ証明書と中間証明書を正しい順序で結合してください。

KAVT0416-E

An error occurred in SSL communication processing.(論理ホスト名, 接続先ホスト名, 保守情報)

SSL通信処理でエラーが発生しました(論理ホスト名, 接続先ホスト名, 保守情報)

SSL通信処理でエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

接続先で通信暗号化機能が有効になっていない

一時的な通信エラーが発生した

このメッセージがTCP/IP通信の待ち受け側で出力された場合，「接続先ホスト名」は空文字列になります。

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

通信処理を中断し，後続処理を続行します。

（O）

接続先で通信暗号化機能が有効になっていない場合

「接続先ホスト名」の通信暗号化機能を有効にしてください。

一時的な通信エラーが発生した場合

エラー要因を取り除いたあと，該当操作を再度実行してください。

KAVT0417-W

The certificate has expired.(論理ホスト名, 接続先ホスト名)

証明書の有効期限が切れています(論理ホスト名, 接続先ホスト名)

接続先から送られてきたサーバ証明書，または自ホストに配置しているルート証明書の有効期限が切れています。

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

処理を続行します。

（O）

新しい証明書を取得し，有効期限が切れている証明書と入れ替えてください。

KAVT0498-I

JP1/AJS2 Event Action Manager will now start.

JP1/AJS2イベントアクションマネージャーを開始します

イベント・アクション制御マネージャーを開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVT0499-I

JP1/AJS2 Event Action Manager will now end.

JP1/AJS2イベントアクションマネージャーを終了します

イベント・アクション制御マネージャーを終了します。

（S）

処理を続行します。

KAVT0502-E

The installation path could not be acquired.

インストールパスの取得に失敗しました

JP1/AJS3をインストールしているディレクトリの取得に失敗しました。Windowsの場合，レジストリー情報が破壊されているおそれがあります。

（S）

イベント・アクション制御エージェントを終了します。

（O）

レジストリー情報が破壊されているおそれがあります。JP1/AJS3を再インストールしたあと，再起動してください。

KAVT0508-E

A message-reception pipe could not be opened. (process type=プロセス種別 保守情報) (process name=プロセス名, 保守情報)

受信パイプのオープンに失敗しました（プロセス種別=プロセス種別 保守情報）（process name=プロセス名，保守情報）

イベント・アクション制御エージェント内で使用するパイプファイルの作成に失敗しました。

（S）

「プロセス種別」で示すプロセスの機能が使用できない状態で処理を続行します。

プロセス種別

0：JP1イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，Windowsイベントログ監視ジョブ

1：ファイル監視ジョブ

2：メッセージキュー受信監視ジョブ

3：メール受信監視ジョブ

4：実行間隔制御ジョブ

5：MSMQ受信監視ジョブ

（O）

次のことを確認したあと，再度，操作を行ってください。

システムリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストールされたときに作成されたディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT0511-E

Memory became insufficient. (host=マネージャーホスト名, AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID, 保守情報)

メモリー不足が発生しました(host=マネージャーホスト名，AjsServiceName=スケジューラーサービス名，UnitID=ユニットID，ExecID=実行ID，保守情報)

メモリー不足が発生しました。

（S）

該当する起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態を変更しないまま，処理を続行します。

（O）

該当する起動条件付きジョブネット名，またはイベントジョブ名を，ajsnameコマンドの-Iオプションを使用して特定し，次の操作を行ってジョブを終了状態に変更してください。

起動条件付きジョブネットの場合は，強制終了してください。

イベントジョブの場合は，強制終了またはジョブ状態変更で終了させてください。

上記の操作後，必要に応じて再実行してください。

ajsnameコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsname」を参照してください。

また，メモリーが不足していないか確認してください。JP1/AJS3のメモリー所要量については，リリースノートの「メモリー所要量およびディスク占有量」を参照してください。

KAVT0512-E

The socket could not be opened. (Manager=送信先マネージャー名) (保守情報)

ソケットのオープンに失敗しました(Manager=送信先マネージャー名)(保守情報)

送信先マネージャー名が「My Server Host」の場合は，イベント・アクション制御エージェントプロセスの起動時にソケットのオープンに失敗しました。送信先マネージャー名が「My Server Host」以外の場合は，プロセスの起動後にマネージャーホストとの通信に失敗しました。

（S）

イベント・アクション制御エージェントプロセスの起動時にこのメッセージが出力された場合はプロセスを終了します。

プロセスの起動後にこのメッセージが出力された場合は，起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態を変更しないまま，処理を続行します。

（O）

送信先マネージャー名が「My Server Host」の場合は，次のことを確認してください。

hostsファイルに自ホスト名が登録されているか

登録されていない場合は，登録後JP1/AJS3を再起動してください。

servicesファイルにJP1/AJS3のポート番号が登録されているか

登録されていない場合は，登録後JP1/AJS3を再起動してください。

ポートjp1ajs2eaagtを使用中のプロセスが存在していないか

netstatコマンドを使って確認してください。使用中のプロセスがあるときは，該当するプロセスを終了させたあとにJP1/AJS3を再起動するか，システムを再起動してください。

ポートjp1ajs2eaagtのポート番号がエフェメラルポートの範囲外であるか

エフェメラルポートの範囲内であった場合は，次のどちらかの対処をしてからJP1/AJS3を再起動してください。

・エージェントホストのポートjp1ajs2eaagtのポート番号がエフェメラルポートの範囲外となるようにエフェメラルポートの範囲を変更する。

・マネージャーホストおよびエージェントホストのエフェメラルポートの範囲にポートjp1ajs2eaagtのポート番号が含まれないようにjp1ajs2eaagtのポート番号を変更する。

送信先マネージャー名が「My Server Host」以外の場合は，送信先マネージャー名からエージェントに実行させている起動条件付きジョブネット，およびイベントジョブを強制終了してください。その後，必要に応じて起動条件付きジョブネット，およびイベントジョブを再度実行してください。

また，次の点についても確認してください。

送信先マネージャー名が現在も使用しているマネージャーであるか

送信先マネージャー名が現在使用していないマネージャーである場合は，このメッセージを出力したホストのJP1/AJS3サービスを停止してからjpoagoecコマンドを実行し，該当のマネージャーの情報を削除してください。jpoagoecコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　jpoagoec」を参照してください。

マネージャーホスト名が名前解決できているか

名前解決できていない場合は，マネージャーホスト名からIPアドレスが求まるようにhostsファイル，DNSサーバの設定，jp1hosts情報，またはjp1hosts2情報を定義してください。

KAVT0513-E

JP1/AJS2 multi-weighting could not be initialized. (保守情報)

JP1/AJS2マルチウェイトの初期化に失敗しました(保守情報)

予期しないエラーです。

（S）

イベント・アクション制御エージェントを終了します。

（O）

次のことを確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

KAVT0515-E

Main loop of an agent failed. (保守情報)

エージェントのメインループに失敗しました(保守情報)

イベント・アクション制御エージェントの起動に失敗しました。

（S）

イベント・アクション制御エージェントを終了します。

（O）

次のことを確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

KAVT0520-W

The event monitoring function is unusable. (保守情報, process name=プロセス名, 保守情報)

イベント監視機能は使用できません(保守情報，process name=プロセス名，保守情報)

JP1イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，Windowsイベントログ監視ジョブを実行するプロセスの起動に失敗したため，これらの機能は使用できません。

（S）

これらの機能について縮退して処理を続行します。

（O）

これらの機能を使用したい場合は，次の点を確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

使用しない場合は，このメッセージを無視して運用を続行してください。

「process name=プロセス名」で，表示されたプロセス名と同名の実行ファイルが存在するか

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか

メモリーが不足していないか

JP1/AJS3のメモリー所要量については，リリースノートの「メモリー所要量およびディスク占有量」を参照してください。

KAVT0521-W

The file monitoring function is unusable. (保守情報, process name=プロセス名, 保守情報)

ファイル監視機能は使用できません(保守情報，process name=プロセス名，保守情報)

ファイル監視ジョブを実行するプロセスの起動に失敗したため，この機能は使用できません。

（S）

この機能について縮退して処理を続行します。

（O）

この機能を使用したい場合は，次の点を確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

使用しない場合は，このメッセージを無視して運用を続行してください。

「process name=プロセス名」で，表示されたプロセス名と同名の実行ファイルが存在するか

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか

メモリーが不足していないか

JP1/AJS3のメモリー所要量については，リリースノートの「メモリー所要量およびディスク占有量」を参照してください。

KAVT0522-W

The message queue monitoring function is unusable. (保守情報, process name=プロセス名, 保守情報)

メッセージキュー監視は使用できません(保守情報，process name=プロセス名，保守情報)

メッセージキュー受信監視ジョブを実行するプロセスの起動に失敗したため，この機能は使用できません。

（S）

この機能について縮退して処理を続行します。

（O）

この機能を使用したい場合は，次の点を確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

使用しない場合は，このメッセージを無視して運用を続行してください。

「process name=プロセス名」で，表示されたプロセス名と同名の実行ファイルが存在するか

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか

メモリーが不足していないか

JP1/AJS3のメモリー所要量については，リリースノートの「メモリー所要量およびディスク占有量」を参照してください。

KAVT0523-W

The mail monitoring function is unusable. (保守情報, process name=プロセス名, 保守情報)

メール監視機能は使用できません(保守情報，process name=プロセス名，保守情報)

メール受信監視ジョブを実行するプロセスの起動に失敗したため，この機能は使用できません。

（S）

この機能について縮退して処理を続行します。

（O）

この機能を使用したい場合は，次の点を確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

使用しない場合は，このメッセージを無視して運用を続行してください。

「process name=プロセス名」で，表示されたプロセス名と同名の実行ファイルが存在するか

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか

メモリーが不足していないか

JP1/AJS3のメモリー所要量については，リリースノートの「メモリー所要量およびディスク占有量」を参照してください。

KAVT0524-W

The timer monitoring function is unusable. (保守情報, process name=プロセス名, 保守情報)

タイマー監視機能は使用できません(保守情報，process name=プロセス名，保守情報)

実行間隔制御，および打ち切り時間を指定したジョブネットを実行するプロセスの起動に失敗したため，これらの機能は使用できません。

（S）

この機能について縮退して処理を続行します。

（O）

この機能を使用したい場合は，次の点を確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

使用しない場合は，このメッセージを無視して運用を続行してください。

「process name=プロセス名」で，表示されたプロセス名と同名の実行ファイルが存在するか

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか

メモリーが不足していないか

JP1/AJS3のメモリー所要量については，リリースノートの「メモリー所要量およびディスク占有量」を参照してください。

KAVT0526-E

The JP1/Base definition could not be read. (保守情報)

JP1/Baseの定義読み込みに失敗しました(保守情報)

共通定義情報の読み込みに失敗しました。

（S）

イベント・アクション制御エージェントを終了します。

（O）

jbsgetcnfコマンドで，エラーとなった論理ホストの共通定義情報が取得できるか確認してください。取得できない場合は，JP1/Baseを再インストールしてください。取得できた場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT0528-E

Invalid specification in configuration definition. (項目名:値)

構成定義に誤った指定があります(項目名:値)

構成定義に誤った指定があります。

（S）

イベント・アクション制御エージェントを終了します。

（O）

「項目名」に出力された値を正しく設定したあと，JP1/AJS3を再起動してください。出力された項目名については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.6 イベント・アクション制御の環境設定」を参照してください。

KAVT0530-E

The end request for the pipe could not be written. (process type=プロセス種別 保守情報) (process name=プロセス名, 保守情報)

終了要求のパイプの書き込みに失敗しました（プロセス種別=プロセス種別 保守情報）（process name=プロセス名，保守情報）

イベント・アクション制御エージェント内で使用するパイプファイルの書き込みに失敗しました。

（S）

「プロセス種別」で示すプロセスの機能が使用できない状態で処理を続行します。

プロセス種別

0：JP1イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，Windowsイベントログ監視ジョブ

1：ファイル監視ジョブ

2：メッセージキュー受信監視ジョブ

3：メール受信監視ジョブ

4：実行間隔制御ジョブ

5：MSMQ受信監視ジョブ

（O）

「プロセス種別」で示すプロセスがシステムに残るおそれがあります。

UNIXの場合は，psコマンドでプロセスがシステムに残っていないか確認してください。プロセスが残っているときは，killコマンドでプロセスを終了してください。

Windowsの場合は，システムを再起動してください。

次のことを確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

システムリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストールされたときに作成されたディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT0539-E

The auxiliary file could not be read. (auxiliary file = 補助ファイル名) (保守情報)

補助ファイルへの書き込みに失敗しました(補助ファイル=補助ファイル名)(保守情報)

イベント・アクション制御エージェント内で使用する監視プロセス通信用の情報ファイルへの書き込みが失敗しました。

（S）

ジョブの状態を異常終了にして，処理を続行します。

（O）

次のことを確認したあと，再度，操作を行ってください。

システムリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストールされたときに作成されたディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT0541-E

The pipe could not be written to. (process type =プロセス種別, 保守情報)

パイプの書き込みに失敗しました（プロセス種別=プロセス種別，保守情報）

イベント・アクション制御エージェント内で使用するパイプファイルの書き込みに失敗しました。

（S）

「プロセス種別」で示すプロセスの機能が使用できない状態で処理を続行します。

プロセス種別

0：JP1イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，Windowsイベントログ監視ジョブ

1：ファイル監視ジョブ

2：メッセージキュー受信監視ジョブ

3：メール受信監視ジョブ

4：実行間隔制御ジョブ

5：MSMQ受信監視ジョブ

（O）

次のことを確認したあと，再度，操作を行ってください。

システムリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストールされたときに作成されたディレクトリを誤って削除していないか。

なお，保守情報に表示されたcodeが-1の場合，エージェントのプロセスが終了しています。エージェントのJP1/AJS3を再起動してください。

KAVT0542-E

The auxiliary file name could not be acquired. (保守情報)

補助ファイル名の取得に失敗しました(保守情報)

イベント・アクション制御エージェント内で使用する監視プロセス通信用の情報ファイル名の取得に失敗しました。

（S）

ジョブの状態を異常終了にして，処理を続行します。

（O）

次のことを確認したあと，再度，操作を行ってください。

システムリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストールされたときに作成されたディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT0544-E

The auxiliary file could not be read. (auxiliary file =補助ファイル名) (保守情報)

補助ファイルの読み込みに失敗しました (補助ファイル=補助ファイル名)(保守情報)

イベント・アクション制御エージェント内で使用する監視プロセス通信用の情報ファイルの読み込みに失敗しました。

（S）

ジョブの状態を異常終了にして，処理を続行します。

（O）

次のことを確認したあと，再度，操作を行ってください。

システムリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストールされたときに作成されたディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT0559-E

The socket sending failed. (Manager=送信先マネージャー名) (保守情報,IPAddress=IPアドレス※)

ソケットの送信に失敗しました (Manager=送信先マネージャー名)(保守情報,IPAddress=IPアドレス※)

マネージャーへのソケット送信に失敗しました。

注※

環境設定パラメーターLOGIPV6INFOALLが「yes」のときだけ，IPアドレスが出力されます。環境設定パラメーターLOGIPV6INFOALLが「yes」でIPアドレスが不明な場合は，「unknown」と表示されます。

（S）

起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態を変更しないまま，処理を続行，または処理を終了します。

（O）

マネージャーの動作に負荷が掛かっている，またはネットワーク障害が発生しているような場合，このメッセージが出力されます。マネージャーホスト，およびJP1/AJS3が起動しているか確認し，状態が変更されない起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブを確認し，ジョブ状態変更で状態を変更してください。

KAVT0562-I

The agent process of the event action function will now start.

イベントアクション機能エージェントプロセスを開始します

イベント・アクション制御エージェントを起動します。

（S）

イベント・アクション制御エージェントを起動します。

KAVT0563-I

The agent process of the event action function will now end.

イベントアクション機能エージェントプロセスを終了します

イベント・アクション制御エージェントを終了します。

（S）

イベント・アクション制御エージェントを終了します。

KAVT0566-E

The size of the working path exceeds the limit.

作業用パスの長さが制限値を超えています

次のどちらかのパス名が228バイトを超えています。修正後にJP1/AJS3サービスを停止し，再起動してください。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ名

定義キー（[JP1AOMAGENT]）の環境設定パラメーターWaitInfFileOutDir

（S）

処理を終了します。

（O）

次のパス名の長さを228バイト以内に変更してください。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ名

定義キー（[JP1AOMAGENT]）の環境設定パラメーターWaitInfFileOutDir

KAVT0567-E

The requested event icon is unusable. (event type =イベント種別) (host=マネージャーホスト名, 保守情報)

要求されたイベントアイコンは使用できません(イベント種別=イベント種別)(host=マネージャーホスト名，保守情報)

要求されたイベントジョブは使用できません。または支援されていないコードがマネージャーから要求されました。

（S）

「イベント種別」で示すイベントジョブの機能が使用できない状態で処理を続行します。

イベント種別

JP1/AJS2_EVACT_MAIL_WATCH：メール受信監視ジョブ

JP1/AJS2_EVACT_MQ_WATCH：メッセージキュー受信監視ジョブ

JP1/AJS2_EVACT_MSMQ_WATCH：MSMQ受信監視ジョブ

（O）

要求したイベントジョブの機能が，エージェントの構成定義情報（環境設定）で使用できる設定になっているか確認してください。

メール受信監視ジョブについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2. メールシステムとの連携」を参照してください。

KAVT0570-E

The handle from the process monitor could not be acquired. (保守情報) Stopping via the JPI/AJS2 service is not possible.

プロセスモニターからのハンドル取得(保守情報)に失敗しました。JP1/AJS2サービスによる停止は行えません

JP1/AJS3のプロセス管理との通信に失敗しました。

（S）

処理を続行しますが，jajs_spmd_stopコマンド，またはJP1/AJS3サービスからの停止は受け付けません。

（O）

イベント・アクション制御エージェントを終了する場合は，UNIXの場合は，killコマンドでjpoagentプロセスを終了してください。Windowsの場合は，システムを再起動してください。

JP1/AJS3のプロセス管理が正しく動作していないおそれがあります。JP1/AJS3を再インストールしたあと，起動してください。

KAVT0572-E

A report to the process monitor failed. (保守情報)

プロセスモニターへの通知(保守情報)に失敗しました

JP1/AJS3のプロセス管理との通信に失敗しました。

（S）

処理を続行しますが，jajs_spmd_stopコマンド，またはJP1/AJS3サービスからの停止は受け付けません。

（O）

イベント・アクション制御エージェントを終了する場合は，UNIXの場合は，killコマンドでjpoagentプロセスを終了してください。Windowsの場合は，システムを再起動してください。

JP1/AJS3のプロセス管理が正しく動作していないおそれがあります。JP1/AJS3を再インストールしたあと，起動してください。

KAVT0582-W

Unreported information exceeded the warning value. Check whether the manager (マネージャー名) is running.

未通知情報が警告値を超えました。マネージャー（マネージャー名）が動作しているか確認してください

マネージャーに通知できない未通知情報の保持数が警告値を超えました。

（S）

処理を続行します。

（O）

このメッセージは未処理のイベント数が一定値を超えたことに対する警告メッセージです。マネージャーが起動されているかどうかを確認してください。そのあと，次のことを確認してください。

マネージャーが起動していない場合

マネージャーを起動してエージェントからの通知を受け取るようにしてください。

マネージャーが起動している場合

次のことを確認してください。

イベントジョブが正常終了しているか。または起動条件付きジョブネットが起動されているか。

特に問題なく処理が進んでいるようであれば，該当するメッセージは無視して運用を続けてください。

起動条件で監視しているイベントが大量に発生していないか。

該当するエージェントが実行ホストとなっているイベントジョブや起動条件付きジョブネットの定義を見直してください。一度に大量のイベントが発生するような定義になっている場合，イベントの発生量を抑えるように運用を見直してください。

マネージャーとエージェント間で通信できているか。

次に説明する補足事項を参照して，マネージャーとエージェント間で通信できているかを確認してください。

補足事項

マネージャーホスト上で，エージェントホスト名※の名前解決ができるか。

名前解決できない場合は，マネージャーホストのhostsファイル，DNSの設定，マネージャーホストのjp1hosts情報またはjp1hosts2情報などを設定してエージェントホスト名の名前解決ができるようにしてください。

エージェントホスト上で，マネージャーホスト名※の名前解決ができるか。

名前解決できない場合は，エージェントホストのhostsファイル，DNSの設定，エージェントホストのjp1hosts情報またはjp1hosts2情報などを設定してマネージャーホスト名の名前解決ができるようにしてください。

マネージャーホスト上でエージェントホスト名を名前解決して求めたIPアドレスが，エージェントホストの実際のIPアドレスと一致しているか。

IPアドレスが一致しない場合は，マネージャーホストのhostsファイル，DNSの設定，マネージャーホストのjp1hosts情報またはjp1hosts2情報などを設定し，名前解決で正しいアドレスが求まるようにしてください。

エージェントホスト上でマネージャーホスト名を名前解決して求めたIPアドレスが，マネージャーホストの実際のIPアドレスと一致しているか。

IPアドレスが一致しない場合は，エージェントホストのhostsファイル，DNSの設定，エージェントホストのjp1hosts情報またはjp1hosts2情報などを設定し，名前解決で正しいアドレスが求まるようにしてください。

ネットワーク環境に問題がないか。

pingコマンドなどで，マネージャーホストからエージェントホストに対してTCP/IP通信ができるかどうか確認し，問題があれば解消してください。また，エージェントホストでも同様に確認し，問題があれば解消してください。

注※

物理ホストの場合

DNS運用時はFQDN形式のホスト名，それ以外の場合はhostnameコマンドで求められるホスト名

論理ホストの場合

Windowsの場合

エージェントホスト上の［コントロールパネル］ウィンドウで，［サービス］または［管理ツール］−［サービス］を選択し，サービスウィンドウに表示される「JP1/AJS3_xxxxx」の「xxxxx」の部分に表示されるホスト名

UNIXの場合

psコマンドを実行し，jajs_spmdプロセスの後ろに表示されるホスト名

KAVT0588-E

The specified working path does not exist.

指定された作業用パスは存在しません

次のどちらかのパスがありません。修正後にJP1/AJS3サービスを停止し，再起動してください。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ名

定義キー（[JP1AOMAGENT]）の環境設定パラメーターWaitInfFileOutDir

（S）

処理を終了します。

（O）

次のパス名を指定し直してください。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ名

定義キー（[JP1AOMAGENT]）の環境設定パラメーターWaitInfFileOutDir

KAVT0590-W

During end processing, an event request (イベント要求種別) from the manager (マネージャー名) cannot be accepted.

終了処理中の為、マネージャー(マネージャー名)からのイベント要求(イベント要求種別)は受け付けません

エージェントは終了処理中のため，マネージャーからの新規イベント要求を受け付けません。

（S）

処理を続行します。

（O）

JP1/AJS3を再起動したあと，jpoagtjobshowコマンドでイベントジョブが監視されていることを確認し，運用を続けてください。

KAVT0591-E

The specified function cannot be used on the current platform. (event type=イベント種別)(Platform=プラットフォーム名)(host=エージェントホスト名,保守情報)

指定した機能は現在のプラットフォーム上では使用できません(event type=イベント種別)(Platform=プラットフォーム名)(host=エージェントホスト名,保守情報)

「イベント種別」で表示されたイベントジョブの機能は，「プラットフォーム名」で表示されたプラットフォーム上では使用できません。

「イベント種別」とイベントジョブのユニット種別の関係を次に示します。

イベント種別：ユニット種別

JP1/AJS2_EVACT_NTLOG_WATCH：Windowsイベントログ監視ジョブ

（S）

該当するイベントジョブの状態を，「起動失敗」状態にします。

（O）

イベント種別が「JP1/AJS2_EVACT_NTLOG_WATCH」の場合

イベントジョブで指定した機能が，「プラットフォーム名」で表示されたプラットフォーム上で使用できるか確認してください。

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.6.5 Windowsイベントログ監視ジョブの注意事項」を参照してください。

KAVT0593-W

The MS message queue monitoring function is unusable. (保守情報, process name=プロセス名, 保守情報)

MSメッセージキュー監視機能は使用できません(保守情報，process name=プロセス名，保守情報)

MSMQ監視が使用できません。

（S）

これらの機能について縮退して処理を続行します。

（O）

原因となったメッセージを確認したあと，対処方法に従って対処してください。

KAVT0600-E

Failed in creation of status file. (保守情報)

エージェントのステータスファイルの作成に失敗しました(保守情報)

イベント・アクション制御エージェント内で使用する，エージェントの状態を管理する作業ファイルの作成に失敗しました。

（S）

イベント・アクション制御エージェントを終了します。

（O）

次のことを確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

システムリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストールされたときに作成されたディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT0603-W

Elapsed time since 再開始時間 is used for time-out due to temporary interruption of monitoring.

監視が一時中断された為、打ち切り時間は再開始時間からの経過となります

エージェントホスト再起動などの理由によって監視が一時中断されたため，打ち切り時間は再監視が開始した時間からの経過となります。

（S）

処理を続行します。

（O）

再開始時間を確認し運用を続行してください。

KAVT0606-W

Sending to the manager failed so the event job status will be re-reported.

(Manager=マネージャー名) (保守情報,IPAddress=IPアドレス※)

マネージャーへの送信に失敗したので、イベントジョブの状態は再送信されます (Manager=マネージャー名)(保守情報,IPAddress=IPアドレス※)

エージェントからマネージャーへ，イベントジョブの状態を通知しようとしたが，一時的な通信障害で「Manager=マネージャー名」で示すマネージャーとの通信に失敗しました。

注※

環境設定パラメーターLOGIPV6INFOALLが「yes」のときだけ，IPアドレスが出力されます。環境設定パラメーターLOGIPV6INFOALLが「yes」でIPアドレスが不明な場合は，「unknown」と表示されます。

（S）

一定時間後に再度，通信を行います。

この時間については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.2.2(4) マネージャー・エージェント構成時の注意事項」の，「表2-3 ネットワークエラー時のジョブ再試行処理」を参照してください。

（O）

マネージャーの動作に負荷が掛かっているような場合，このメッセージが出力されます。通信に失敗したデータは，一定時間後に自動でマネージャーへ再送するため，無視をして運用を続行してください。ただし，メッセージが頻繁に出力される場合は，マネージャーホスト，およびJP1/AJS3が起動しているか確認してください。

KAVT0607-W

The socket could not be opened so the event job status will be re-reported.

(Manager=マネージャー名) (保守情報)

マネージャーとのソケットのオープンに失敗したので、イベントジョブの状態は再送信されます (Manager=マネージャー名)(保守情報)

エージェントからマネージャーへ，イベントジョブの状態を通知しようとしたが，一時的な通信障害で「Manager=マネージャー名」で示すマネージャーとの通信に失敗しました。

（S）

一定時間後に再度，通信を行います。

この時間については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.2.2(4) マネージャー・エージェント構成時の注意事項」の，「表2-3 ネットワークエラー時のジョブ再試行処理」を参照してください。

（O）

エージェントがマネージャーの名前解決ができない場合などに，このメッセージが出力されます。通信エラーになったデータは，一定時間後に自動でマネージャーへ再送するため，無視をして運用を続行してください。ただし，このメッセージが頻繁に出力される場合は，次のことを確認してください。

ネットワークに障害が発生していないか。

マネージャーホストが停止していないか。

マネージャーホスト名の解決ができているか。解決できていない場合は，環境変数JP1_HOSTNAME，hostsファイル，またはDNSサーバなどの設定を確認してください。

KAVT0608-W

The socket accept failed. (保守情報)

ソケットのデータ受信に失敗しました（保守情報）

ソケットのデータ受信に失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

ジョブがキューイングのままになったり，イベントが成立しているのにジョブの状態が実行中のままになったりするおそれがあります。ジョブの実行状態を確認してください。

KAVT0609-W

The socket receiving failed. (IP Address=IPアドレス host=ホスト名)

ソケットのデータ受信中に接続が切れました(IP Address=IPアドレス host=ホスト名)

ソケットのデータ受信中に接続が切れました。

（S）

処理を続行します。

（O）

ジョブがキューイングのままになったり，イベントが成立しているのにジョブの状態が実行中のままになったりするおそれがあります。メッセージ中に示すホストのジョブの実行状態を確認してください。

KAVT0610-W

The socket receive error occurred. (IP Address=IPアドレス host=ホスト名) (保守情報)

ソケットのデータ受信中にエラーが発生しました（IP Address=IPアドレス host=ホスト名）（保守情報）

ソケットのデータ受信中にエラーが発生しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

ジョブがキューイングのままになったり，イベントが成立しているのにジョブの状態が実行中のままになったりするおそれがあります。メッセージ中に示すホストのジョブの実行状態を確認してください。

KAVT0611-W

The socket close error occurred. (IP Address=IPアドレス host=ホスト名) (保守情報)

ソケットのデータ受信終了処理中にエラーが発生しました（IP Address=IPアドレス host=ホスト名）（保守情報）

ソケットのデータ受信終了処理中にエラーが発生しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

ジョブがキューイングのままになったり，イベントが成立しているのにジョブの状態が実行中のままになったりするおそれがあります。メッセージ中に示すホストのジョブの実行状態を確認してください。

KAVT0612-W

Sending to the manager confirm failed so the event job status will be re-reported.

(Manager=マネージャー名) (保守情報,IPAddress=IPアドレス※)

ソケットのデータ到達確認に失敗したので、イベントジョブの状態は再送信されます (Manager=マネージャー名)(保守情報,IPAddress=IPアドレス※)

エージェントからマネージャーへイベントジョブの状態を通知しましたが，一時的な通信障害で「Manager=マネージャー名」で示すマネージャーからのデータ到達確認に失敗しました。

注※

環境設定パラメーターLOGIPV6INFOALLが「yes」のときだけ，IPアドレスが出力されます。環境設定パラメーターLOGIPV6INFOALLが「yes」でIPアドレスが不明な場合は，「unknown」と表示されます。

（S）

一定時間後に再度，通信を行います。

この時間については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.2.2(4) マネージャー・エージェント構成時の注意事項」の，「表2-3 ネットワークエラー時のジョブ再試行処理」を参照してください。

（O）

マネージャーとエージェント間の通信状態が不安定な場合に，このメッセージが出力されることがあります。通信に失敗したデータは，一定時間後に自動でマネージャーへ再送されるため，このメッセージは無視して運用を続行してください。

なお，このメッセージが頻繁に出力される場合は，次の点を確認してください。

ネットワーク障害が発生していないか

マネージャーホストのJP1/AJS3が起動しているか

マネージャーに負荷が掛かっていないか

KAVT0613-W

Sending to the manager confirm failed so the event job status will be re-reported.

(Manager=マネージャー名) (保守情報,IPAddress=IPアドレス※)

ソケットのデータ到達確認がタイムオーバーしたので、イベントジョブの状態は再送信されます (Manager=マネージャー名)(保守情報,IPAddress=IPアドレス※)

エージェントからマネージャーへイベントジョブの状態を通知しましたが，一時的な通信障害で「Manager=マネージャー名」で示すマネージャーからのデータ到達確認に失敗しました。

注※

環境設定パラメーターLOGIPV6INFOALLが「yes」のときだけ，IPアドレスが出力されます。環境設定パラメーターLOGIPV6INFOALLが「yes」でIPアドレスが不明な場合は，「unknown」と表示されます。

（S）

一定時間後に再度，通信を行います。

この時間については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.2.2(4) マネージャー・エージェント構成時の注意事項」の，「表2-3 ネットワークエラー時のジョブ再試行処理」を参照してください。

（O）

マネージャーとエージェント間の通信状態が不安定な場合に，このメッセージが出力されることがあります。通信に失敗したデータは，一定時間後に自動でマネージャーへ再送されるため，このメッセージは無視して運用を続行してください。

なお，このメッセージが頻繁に出力される場合は，次の点を確認してください。

ネットワーク障害が発生していないか

マネージャーホストのJP1/AJS3が起動しているか

マネージャーに負荷が掛かっていないか

KAVT0615-W

Unreported information resend max over. Unreported information will be abandoned. (Manager=マネージャー名)

エージェントの未通知再送が上限回数を超えました。未通知情報は破棄されます（Manager=マネージャー名）

エージェントからマネージャーへの通信を一定時間リトライしましたが，イベントジョブの状態を送信できませんでした。

この時間については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.2.2(4) マネージャー・エージェント構成時の注意事項」の，「表2-3 ネットワークエラー時のジョブ再試行処理」を参照してください。

（S）

イベントジョブの状態を通知しないまま，処理を続行します。

（O）

マネージャーホストが起動していない場合や通信障害が発生している場合に，このメッセージが出力されます。マネージャーホスト，およびJP1/AJS3が起動しているか確認してください。

KAVT0616-E

A subagent-message-reception pipe could not be opened. (code=保守コード)

サブエージェント受信パイプのオープンに失敗しました(code=保守コード)

イベント・アクション制御サブエージェント内で使用するパイプファイルの作成に失敗しました。

（S）

イベント・アクション制御サブエージェントを終了します。

（O）

次のことを確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT0618-E

The end request for the subagent pipe could not be written. (code=保守コード)

サブエージェントへの終了要求のパイプ書き込みに失敗しました(code=保守コード)

イベント・アクション制御サブエージェント内で使用するパイプファイルの書き込みに失敗しました。

（S）

イベント・アクション制御サブエージェントを終了します。

（O）

jpoagtsubプロセスがシステムに残るおそれがあります。

UNIXの場合は，psコマンドでプロセスがシステムに残っていないか確認してください。プロセスが残っている場合は，killコマンドでプロセスを終了してください。

Windowsの場合は，システムを再起動してください。

次のことを確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

システムリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストールされたときに作成されたディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT0620-E

The subagent pipe could not be written to. (code=保守コード)

サブエージェントパイプへの書き込みに失敗しました(code=保守コード)

イベント・アクション制御サブエージェント内で使用するパイプファイルの書き込みに失敗しました。

（S）

該当する起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態を変更しないまま，処理を続行します。jpoagtsubプロセスが動作していない場合は，イベント・アクション制御サブエージェントを終了します。

（O）

次のことを確認したあと，起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態が変更されないことを確認し，再度，操作を行ってください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

psコマンドなどでjpoagtsubプロセスが動作しているか確認してください。動作していない場合はJP1/AJS3を再起動してください。

KAVT0621-E

Waiting for a subagent pipe connection from the monitoring process failed. (code=保守コード)

サブエージェントからのパイプ接続待ちに失敗しました(code=保守コード)

イベント・アクション制御サブエージェントからの情報取得に失敗しました。

（S）

イベント・アクション制御エージェントを終了します。

（O）

次のことを確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

他プログラムが不当にjpoagtsubプロセスを強制終了していないか。

KAVT0625-E

A subagent-message-reception pipe could not be read. (code=保守コード)

サブエージェント受信パイプの読み込みに失敗しました(code=保守コード)

イベント・アクション制御サブエージェントからの情報取得に失敗しました。

（S）

イベント・アクション制御エージェントを終了します。

（O）

次のことを確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

他プログラムが不当にjpoagtsubプロセスを強制終了していないか。

KAVT0628-E

The subagent function is unusable. (保守情報)

サブエージェントの起動に失敗しました(保守情報)

イベント・アクション制御サブエージェントの起動に失敗しました。

（S）

イベント・アクション制御エージェントを終了します。

（O）

次のことを確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT0629-E

An agent-message-reception pipe could not be opened. (code=保守コード)

エージェント受信パイプのオープンに失敗しました(code=保守コード)

イベント・アクション制御エージェント内で使用するパイプファイルの作成に失敗しました。

（S）

イベント・アクション制御エージェントを終了します。

（O）

次のことを確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT0632-E

The agent pipe could not be written to. (code=保守コード) (host=マネージャーホスト名, AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID, 保守情報)

エージェントパイプへの書き込みに失敗しました(code=保守コード)(host=マネージャーホスト名，AjsServiceName=スケジューラーサービス名，UnitID=ユニットID，ExecID=実行ID，保守情報)

イベント・アクション制御エージェント内で使用するパイプファイルの書き込みに失敗しました。

（S）

該当する起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態を変更しないまま，処理を続行します。

（O）

次のことを確認したあと，ajsnameコマンドの-Iオプションを使用して，ユニットIDからユニット名を特定してください。特定した起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態が変更されないことを確認し，再度，操作を行ってください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT0633-E

Waiting for an agent pipe connection from the monitoring process failed. (code=保守コード)

エージェントからのパイプ接続待ちに失敗しました(code=保守コード)

イベント・アクション制御エージェントからの情報取得に失敗しました。

（S）

イベント・アクション制御サブエージェントを終了します。

（O）

次のことを確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

他プログラムが不当にjpoagentプロセスを強制終了していないか。

KAVT0635-E

The agent-message-sending pipe could not be connected. (code=保守コード)

エージェント送信パイプの接続に失敗しました(code=保守コード)

イベント・アクション制御エージェントへの通知に失敗しました。

（S）

イベント・アクション制御サブエージェントを終了します。

（O）

次のことを確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT0637-E

An agent-message-reception pipe could not be read. (code=保守コード) (host=マネージャーホスト名, AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID, 保守情報)

エージェント受信パイプの読み込みに失敗しました(code=保守コード)(host=マネージャーホスト名，AjsServiceName=スケジューラーサービス名，UnitID=ユニットID，ExecID=実行ID，保守情報)

イベント・アクション制御エージェントからの情報取得に失敗しました。

（S）

該当する起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態を変更しないまま，処理を続行します。

（O）

次のことを確認したあと，ajsnameコマンドの-Iオプションを使用して，ユニットIDからユニット名を特定してください。特定した起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態が変更されないことを確認し，再度，操作を行ってください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT0641-W

An attempt to wait for connection from a host (IPアドレス) failed. (保守情報)

ホスト（ IPアドレス ）からの接続待機に失敗しました(保守情報)

ホストからの接続の待機に失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

「IPアドレス」で示すホストの定義が正しいか，jp1hostsまたはjp1hosts2などを確認してください。また，jpomgrsubプロセス，およびjpoagentプロセスがシステムに残るおそれがあります。UNIXの場合は，psコマンドでプロセスがシステムに残っていないか確認してください。プロセスが残っている場合は，killコマンドでプロセスを終了してください。Windowsの場合は，システムを再起動してください。

KAVT0642-E

The process will now stop because Event Action Agent finished.

イベントアクション機能サブエージェントが終了しているため、プロセスを停止します

イベント・アクション制御サブエージェントが終了しているため，イベント・アクション制御エージェントを終了します。

（S）

イベント・アクション制御エージェントを終了します。

（O）

待機情報ファイル出力ディレクトリが参照できることを確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

このメッセージが出力された時間帯にメッセージKAVT0643-Eが出力されていた場合，原因として，待機情報ファイル出力ディレクトリが参照できないことが考えられます。待機情報ファイル出力ディレクトリが参照できるか確認し，問題があれば解消してください。

特に，フェールオーバー時にこのメッセージが出力された場合は，JP1/AJS3停止前に共有ディスクの割り当てが解除されていたおそれがあります。JP1/AJS3およびJP1/Baseを停止した上で，共有ディスクの割り当てが解除されるようにクラスタソフトの設定を見直してください。

なお，クラスタシステム使用上の前提条件については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　10.1.1(1) 論理ホスト環境の前提条件」を参照してください。

KAVT0643-E

The process will now stop because Event Action Subagent finished.

イベントアクション機能エージェントが終了しているため、プロセスを停止します

イベント・アクション制御エージェントが終了しているため，イベント・アクション制御サブエージェントを終了します。

（S）

イベント・アクション制御サブエージェントを終了します。

（O）

待機情報ファイル出力ディレクトリが参照できることを確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

このメッセージが出力された時間帯にメッセージKAVT0642-Eが出力されていた場合，原因として，待機情報ファイル出力ディレクトリが参照できないことが考えられます。待機情報ファイル出力ディレクトリが参照できるか確認し，問題があれば解消してください。

特に，フェールオーバー時にこのメッセージが出力された場合は，JP1/AJS3停止前に共有ディスクの割り当てが解除されていたおそれがあります。JP1/AJS3およびJP1/Baseを停止した上で，共有ディスクの割り当てが解除されるようにクラスタソフトの設定を見直してください。

なお，クラスタシステム使用上の前提条件については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　10.1.1(1) 論理ホスト環境の前提条件」を参照してください。

KAVT0649-E

An attempt to get a host name in FQDN format failed. Processing will now stop. (code=保守コード) (host=ホスト名, 保守情報)

FQDN形式のホスト名の取得に失敗しました。処理を中断します（code=保守コード）（host=ホスト名，保守情報）

FQDN形式のホスト名の取得に失敗しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

DNSが正しく設定されているか確認してください。

KAVT0650-W

The default port number will be used because the port information of the event action function cannot be read. (port number=デフォルトポート番号, code=保守コード)

イベントアクション機能のポート情報が読み込めないためデフォルトのポート番号を使用します（port number=デフォルトポート番号 code=保守コード）

イベント・アクション制御のポート番号の情報が読み込めないため，処理を終了します。

（S）

処理を終了します。

（O）

イベント・アクション制御のポート番号が，servicesファイルに設定されているか確認し，JP1/AJS3を再起動してください。

ポート番号については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録A.1 ポート番号一覧」を参照してください。

KAVT0651-E

The port information of the event action function cannot be read. (port=サービス名, code=保守コード)

イベントアクション機能のポート情報が読み込めません(port=サービス名 code=保守コード)

イベント・アクション制御のポート番号の情報が読み込めないため，処理を終了します。

（S）

処理を終了します。

（O）

イベント・アクション制御のポート番号が，servicesファイルに設定されているか確認し，JP1/AJS3を再起動してください。

ポート番号については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録A.1 ポート番号一覧」を参照してください。

KAVT0654-E

The files will be deleted, because the internal files of event action control have been destroyed. (保守情報)

イベント・アクション制御の内部ファイルが破壊されているため、ファイルを削除します(保守情報)

イベント・アクション制御の内部ファイルが破壊されているため，ファイルを削除します。

このメッセージが出力された場合，次の現象が発生しているおそれがあります。

JP1/AJS3を停止する前に発生していたイベント情報をロストする。

JP1/AJS3を停止する前に実行していた起動条件付きジョブネット，およびイベントジョブの監視を再開しない。

（S）

処理を続行します。

（O）

エージェントでの監視を再開するために，マネージャーホストのJP1/AJS3を再起動してください。そのあと，起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態を確認し，再度ジョブを実行登録してください。

KAVT0656-W

Event Action Agent will stop resending the startup notification.(Manager=マネージャーホスト名)(保守情報)

起動通知の再送処理を打ち切ります(Manager=マネージャーホスト名)(保守情報)

マネージャーホストへの起動通知の再送回数が上限を超えたため，再送処理を打ち切ります。

（S）

マネージャーホストから実行されていた起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態を変更しないまま処理を続行します。

（O）

マネージャーホストのJP1/AJS3が起動しているか確認してください。

マネージャーホストのJP1/AJS3が起動していない場合

マネージャーホストのJP1/AJS3を起動してください。

マネージャーホストのJP1/AJS3が起動している場合

次のことを確認してください。

ネットワーク環境に問題がないか。

pingコマンドなどで，エージェントホストからマネージャーホストに対してTCP/IP通信ができるかどうかを確認し，問題があれば解消してください。

エージェントホスト上で，マネージャーホスト名※の名前解決ができるか。

名前解決ができない場合は，エージェントホストのhostsファイル，jp1hosts情報またはjp1hosts2情報，およびDNSなどの設定を見直し，マネージャーホスト名の名前解決ができるようにしてください。

注※

物理ホストの場合

DNS運用時はFQDN形式のホスト名，それ以外の場合はhostnameコマンドで求められるホスト名

論理ホストの場合

Windowsの場合

エージェントホスト上の［コントロールパネル］ウィンドウで，［サービス］または［管理ツール］−［サービス］を選択し，サービスウィンドウに表示される「JP1/AJS3_xxxxx」の「xxxxx」の部分に表示されるホスト名

UNIXの場合

psコマンドを実行し，jajs_spmdプロセスの後ろに表示されるホスト名

マネージャーホストへの起動通知が成功した場合は，エージェントホストでの監視を継続するための処理をしますが，起動通知が失敗した場合は，エージェントホストでの監視がされません。監視対象のイベントが発生しても検知しないため，マネージャーホストのJP1/AJS3が起動しているか確認したあとは，次の操作をしてください。

マネージャーホストから実行されている起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブを確認する。

強制終了またはジョブ状態変更で終了状態に変更した上で，必要に応じて再度実行登録する。

メッセージに表示されているマネージャーホスト名が不要なマネージャーホスト名である場合は，JP1/AJS3サービスを停止してからjpoagoecコマンドを実行して削除してください。

jpoagoecコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　jpoagoec」を参照してください。

KAVT0657-I

Event Action Agent successfully resent the startup notification. (Manager=マネージャーホスト名)(保守情報)

起動通知の再送処理に成功しました (Manager=マネージャーホスト名)(保守情報)

マネージャーホストへの起動通知の再送処理に成功しました。

（S）

処理を続行します。

KAVT0658-E

Shared memory is not available. (保守情報)

共有メモリーが確保できません(保守情報)

システムリソースの一つである共有メモリーが取得できないか，または必要な共有メモリーがありません。

（S）

エラーの発生したプロセスを終了します。

（O）

カーネルパラメーターの共有メモリーの設定値を見直したあと，JP1/AJS3サービスを再起動してください。カーネルパラメーターについては，リリースノートを参照してください。

JP1/AJS3サービスを再起動してもメッセージが出力される場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT0659-E

Memory became insufficient during the registration of Manager data. (host=マネージャーホスト名, AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID, 保守情報)

マネージャー情報の登録処理でメモリー不足が発生しました(host=マネージャーホスト名，AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID，ExecID=実行ID，保守情報)

マネージャー情報を管理するための共有メモリーが不足しています。

（S）

イベント・アクション制御エージェントプロセスの起動時に発生した場合は，プロセスを終了します。

プロセスの起動後に発生した場合は，該当する起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態を変更しないまま，処理を続行します。

（O）

イベント・アクション制御エージェントプロセスの起動時に発生した場合は，登録されているマネージャーホスト名をjpoagoecコマンドで確認し，不要なマネージャーホスト名を削除してからJP1/AJS3サービスを起動してください。

プロセスの起動後に発生した場合は，次の操作をしてください。

ajsnameコマンドの-Iオプションを使用してユニットIDからユニット名を特定する。

ジョブを終了状態にする。

・起動条件付きジョブネットの場合は，強制終了する。

・イベントジョブの場合は，強制終了またはジョブ状態変更で終了させる。

JP1/AJS3サービスを停止する。

登録されているマネージャーホスト名をjpoagoecコマンドで確認し，不要なマネージャーホスト名を削除する。

JP1/AJS3サービスを再起動し，終了させたジョブを再実行する。

jpoagoecコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　jpoagoec」を参照してください。

KAVT0660-E

The Manager information cannot be obtained because the information in shared memory is incorrect. (保守情報)

共有メモリーに格納された情報が不正なため，マネージャー情報を取得できません(保守情報)

共有メモリーに格納された情報が不正なため，マネージャー情報を取得できません。

（S）

イベント・アクション制御サブエージェントプロセスの起動時に発生した場合は，プロセスを終了します。

プロセスの起動後に発生した場合は，処理を続行します。

（O）

他プログラムによって共有メモリーのデータを変更された可能性があります。JP1/AJS3サービスを再起動してください。JP1/AJS3サービスの再起動によって異常終了したジョブがある場合は，再起動後に再実行してください。

KAVT0661-E

An exclusion error occurred during an access to shared memory. (保守情報)

共有メモリーのアクセスで排他エラーが発生しました(保守情報)

プロセス間の排他処理でエラーが発生したため，共有メモリーにアクセスできません。

（S）

イベント・アクション制御エージェントプロセスまたはイベント・アクション制御サブエージェントプロセスの起動時に発生した場合は，プロセスを終了します。

プロセスの起動後に発生した場合は，処理を続行します。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

システムファイルディレクトリにアクセスできるか。

OSで出力されているWindowsイベントログまたはsyslogのエラー情報，およびOSで固有に取得されているその他のエラー情報が出力されている場合は，それに従って対処してください。

対処できない場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT0662-I

The number of Event Action Managers connected to the Event Action Agent exceeds the limit.

イベント・アクション制御エージェントに接続しているイベント・アクション制御マネージャーの数が制限値を超えています

イベント・アクション制御エージェントに接続しているイベント・アクション制御マネージャーの数が，制限値を超えています。

（S）

処理を続行します。

（O）

jpoagoecコマンドを実行して，不要なマネージャーホスト名が登録されていないか確認してください。不要なマネージャーホスト名が登録されている場合は，JP1/AJS3サービスを停止してから削除してください。

jpoagoecコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　jpoagoec」を参照してください。

制限値については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録B 制限値一覧」を参照してください。

KAVT0663-W

The number of Event Action Managers connected to the Event Action Agent exceeds the limit.

イベント・アクション制御エージェントに接続しているイベント・アクション制御マネージャーの数が制限値を超えています

イベント・アクション制御エージェントに接続しているイベント・アクション制御マネージャーの数が制限値を超えています。

（S）

処理を続行します。

（O）

jpoagoecコマンドを実行して，不要なマネージャーホスト名が登録されていないか確認してください。不要なマネージャーホスト名が登録されている場合は，JP1/AJS3サービスを停止してから削除してください。

jpoagoecコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　jpoagoec」を参照してください。

制限値については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録B 制限値一覧」を参照してください。

KAVT0664-E

Creation of an Event Action Agent system file failed. (保守情報)

イベント・アクション制御エージェントのシステムファイルの作成に失敗しました(保守情報)

イベント・アクション制御エージェント内で使用するシステムファイルの作成に失敗しました。

（S）

イベント・アクション制御エージェントを終了します。

（O）

次のことを確認したあと，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

システムリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT0666-W

Event Action Agent failed to send a startup notification to the manager. (Manager=マネージャーホスト名)(保守情報)

マネージャーへの起動通知に失敗しました(Manager=マネージャーホスト名)(保守情報)

マネージャーホストへの起動通知に失敗しました。

（S）

マネージャーホストから実行されていた起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブの状態を変更しないまま処理を続行します。

環境設定パラメーターRetryAgtStartNotificationが「Y」の場合は，一定時間後にマネージャーに起動通知を再送します。

（O）

マネージャーホストのJP1/AJS3が起動しているか確認してください。

マネージャーホストのJP1/AJS3が起動していない場合

マネージャーホストのJP1/AJS3を起動してください。

マネージャーホストのJP1/AJS3が起動している場合

次のことを確認してください。

ネットワーク環境に問題がないか。

pingコマンドなどで，エージェントホストからマネージャーホストに対してTCP/IP通信ができるかどうかを確認し，問題があれば解消してください。

エージェントホスト上で，マネージャーホスト名※の名前解決ができるか。

名前解決できない場合は，エージェントホストのhostsファイル，jp1hosts情報またはjp1hosts2情報，およびDNSなどの設定を見直し，マネージャーホスト名の名前解決ができるようにしてください。

注※

物理ホストの場合

DNS運用時はFQDN形式のホスト名，それ以外の場合はhostnameコマンドで求められるホスト名

論理ホストの場合

Windowsの場合

エージェントホスト上の［コントロールパネル］ウィンドウで，［サービス］または［管理ツール］−［サービス］を選択し，サービスウィンドウに表示される「JP1/AJS3_xxxxx」の「xxxxx」の部分に表示されるホスト名

UNIXの場合

psコマンドを実行し，jajs_spmdプロセスの後ろに表示されるホスト名

マネージャーホストへの起動通知が成功した場合は，エージェントホストでの監視を継続するための処理をしますが，起動通知が失敗した場合は，エージェントホストでの監視がされません。監視対象のイベントが発生しても検知しないため，マネージャーホストのJP1/AJS3が起動しているか確認したあとは，次の操作をしてください。

マネージャーホストから実行されている起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブを確認する。

強制終了またはジョブ状態変更で終了状態に変更した上で，必要に応じて再度実行登録する。

また，環境設定パラメーターRetryAgtStartNotificationが「Y」の場合は，メッセージKAVT0656-WまたはメッセージKAVT0657-Iが出力されるまで起動通知が再送されます。

このメッセージのあとにメッセージKAVT0657-Iが出力されている場合，メッセージKAVT0657-Iが出力されるまではエージェントホストでの監視を継続するための処理が行われていないため，監視対象のイベントが発生していても検知しません。そのため，このメッセージが出力されてからメッセージKAVT0657-Iが出力されるまでの間に検知する必要があるイベントが発生していないかを確認してください。

メッセージKAV0656-Wが出力されている場合は，メッセージKAV0656-Wの対処方法を参照して対処してください。

このメッセージに表示されているマネージャーホスト名が不要なマネージャーホスト名である場合は，JP1/AJS3サービスを停止してからjpoagoecコマンドを実行して削除してください。

jpoagoecコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　jpoagoec」を参照してください。

KAVT0667-W

Event Action Agent failed to send a stop notification to the manager. (Manager=マネージャーホスト名)(保守情報)

マネージャーへの停止通知に失敗しました(Manager=マネージャーホスト名)(保守情報)

マネージャーホストへの停止通知に失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

マネージャーホストのJP1/AJS3が起動しているか確認してください。

マネージャーホストのJP1/AJS3が起動していない場合

マネージャーホストのJP1/AJS3を起動してください。

マネージャーホストのJP1/AJS3が起動している場合

次のことを確認してください。

ネットワーク環境に問題がないか。

pingコマンドなどで，エージェントホストからマネージャーホストに対してTCP/IP通信ができるかどうかを確認し，問題があれば解消してください。

エージェントホスト上で，マネージャーホスト名※の名前解決ができるか。

名前解決できない場合は，エージェントホストのhostsファイル，jp1hosts情報またはjp1hosts2情報，およびDNSなどの設定を見直し，マネージャーホスト名の名前解決ができるようにしてください。

注※

物理ホストの場合

DNS運用時はFQDN形式のホスト名，それ以外の場合はhostnameコマンドで求められるホスト名

論理ホストの場合

Windowsの場合

エージェントホスト上の［コントロールパネル］ウィンドウで，［サービス］または［管理ツール］−［サービス］を選択し，サービスウィンドウに表示される「JP1/AJS3_xxxxx」の「xxxxx」の部分に表示されるホスト名

UNIXの場合

psコマンドを実行し，jajs_spmdプロセスの後ろに表示されるホスト名

イベントジョブは，マネージャーホストへの停止通知が成功した場合，異常検出終了となり※，停止通知に失敗した場合は実行中のままとなります。そのため，マネージャーホストのJP1/AJS3が起動しているか確認したあとは，マネージャーホストから実行されているイベントジョブを確認し，エージェントホスト起動後に必要に応じて強制終了またはジョブ状態変更で終了状態に変更してください。また，必要に応じて再度実行登録してください。

注※

異常検出終了となるのは，マネージャーホスト名に設定されている環境設定パラメーターEvJobExecContinueが「N」のときだけです。「Y」が設定されている場合は実行中のままになります。

メッセージに表示されているマネージャーホスト名が不要なマネージャーホスト名である場合は，JP1/AJS3サービスを停止してからjpoagoecコマンドを実行して削除してください。

jpoagoecコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　jpoagoec」を参照してください。

KAVT0900-I

JP1/AJS2 event action agent will now start.

JP1/AJS2イベントアクションエージェントを開始します

イベント・アクション制御エージェントを起動します。

（S）

処理を続行します。

KAVT0901-I

JP1/AJS2 event action agent will now end.

JP1/AJS2イベントアクションエージェントを終了します

イベント・アクション制御エージェントを終了します。

（S）

処理を続行します。

KAVT0910-E

Invalid specification in configuration definition. (項目名 : 保守情報)

構成定義に誤った指定があります（項目名：保守情報）

構成定義に誤った指定があります。

（S）

デフォルト値を仮定して，処理を続行します。

（O）

「項目名」に出力された値を正しく設定してください。出力された項目名については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20. 環境設定パラメーター」に記載されています。

KAVT0911-E

An attempt to read the configuration definition failed. (項目名 : 保守情報)

構成定義の読み込みに失敗しました(項目名:保守情報)

構成定義の読み込みに失敗しました。

（S）

デフォルト値を仮定して，処理を続行します。

（O）

仮定された値が意図しない値の場合は，エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。エラー要因としてはメモリー不足が発生しているおそれがあります。統合トレースログで同時刻にメモリー不足のログが出力されているか確認してください。メモリー不足のログが出力されている場合は，メモリー見積もりを見直してください。ほかの不要なアプリケーションが起動されている場合はアプリケーションを停止してください。エラー要因がメモリー不足でない場合は内部トレースログを採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVT0912-E

Event Action process ended abnormally. (name : プロセス名, code : 終了コード, pid : プロセスID, sig : シグナル番号)

イベント・アクション機能のプロセスが異常終了しました(name:プロセス名, code：終了コード，pid：プロセスID，sig：シグナル番号,)

プロセス名に示されているプロセスが終了コードに示されている終了コードで異常終了しました。

Windowsの場合

シグナル番号は0です。

UNIXの場合

シグナル番号が0以外の場合は，シグナル番号に該当するシグナルを受けて異常終了しました。

次の原因が考えられます。

シグナルなどによってJP1/AJS3の常駐プロセスが異常終了した

jajs_killall.clusterコマンドなどによってJP1/AJS3の常駐プロセスを強制終了した

（S）

「プロセス名」に示されているプロセスが次の場合，イベント・アクション制御を終了します。

jpomgrsub

jpoagtsub

「プロセス名」に示されているプロセスが次の場合，プロセスに該当する機能が使用できない状態で縮退運転を行います。

jpoeventwatch：JP1イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，Windowsイベントログ監視ジョブ

jpocwtflMain：ファイル監視ジョブ

jpocwtmlmain：メール受信監視ジョブ

jpocwtmqmain：メッセージキュー受信監視ジョブ

jpocwttmMain：実行間隔制御ジョブ，打ち切り時間を指定したイベントジョブ

jpocwtmsmain：MSMQ受信監視ジョブ

詳細プロセス終了時オプション指定値によっての動作

詳細プロセス終了時オプションを「無効」（環境設定パラメーターEVProcessHAに「N」を指定）で運用している場合，異常終了している詳細プロセスに該当するジョブを実行登録すると，そのジョブは異常終了します。

例えば，jpocwtflMainプロセスが異常終了している状態でファイル監視ジョブを実行すると，そのジョブは異常終了します。

クラスタ，または詳細プロセス終了時オプションを「有効」（環境設定パラメーターEVProcessHAに「Y」を指定，またはデフォルト）で運用している場合は，「プロセス名」で示されるプロセスに関係なく，異常が発生しても縮退運転をしないでイベント・アクション制御を終了します。

詳細プロセス終了時オプションについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.6 イベント・アクション制御の環境設定」を参照してください。

（O）

このエラーメッセージの前後に表示されたシステムのエラーメッセージから原因を調べ対処してください。前後のエラーメッセージから原因を特定できない場合は，資料を採取したあとにシステム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

運用を続ける場合，資料採取したあとにJP1/AJS3を再起動してください。

なお，jajs_killall.clusterコマンドを実行した場合は問題ありません。

KAVT0950-I

The JP1/AJS2 monitor resource went online.

JP1/AJS2監視リソースがオンラインになりました

監視しているリソースがオンラインになりました。

（S）

処理を続行します。

KAVT0951-I

The JP1/AJS2 monitor resource went offline.

JP1/AJS2監視リソースがオフラインになりました

監視しているリソースがオフラインになりました。

（S）

処理を続行します。

KAVT0952-I

OpenView Environment (保守情報) Setup skipped.

HP NNM連携のセットアップをスキップします。

（S）

処理を続行します。

KAVT0953-I

OpenView Environment of JP1/AJS2 was installed normally.

HP NNM連携のインストールが正常に終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVT0954-I

OpenView Environment of JP1/AJS2 was uninstalled normally.

HP NNM連携のアンインストールが正常に終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVT0955-I

Symbol of JP1/AJS2 was deleted normally.

シンボルの削除が正常に終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVT0958-I

Resource monitoring will now start.

リソースの監視を開始します

リソースの監視を開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVT0959-I

Resource not found.

リソースがみつかりません

リソースが見つかりません。

（S）

処理を続行します。

KAVT0960-I

Resource status to be offline.

リソースがオフラインになりました

リソースがオフラインになりました。

（S）

処理を続行します。

KAVT0961-I

Resource status to be online.

リソースがオンラインになりました

リソースがオンラインになりました。

（S）

処理を続行します。

KAVT0962-I

Resource monitoring bring to a termination.

リソースの監視を終了させました

リソースの監視を終了させました。

（S）

処理を終了します。

KAVT0963-I

Resource monitoring will now end.

リソースの監視を終了します

リソースの監視を終了します。

（S）

処理を終了します。

KAVT0964-E

The event job execution result log file could not be opened.(出力先)

イベントジョブ実行結果ログファイルのオープンに失敗しました(出力先)

イベントジョブ実行結果ログファイルの作成またはオープンに失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

イベントジョブ実行結果ログファイルの格納先ディレクトリおよびディレクトリのアクセス権限を確認してください。またメモリーが不足していないか確認してください。確認したあと，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

イベントジョブ実行結果ログファイルの格納先ディレクトリについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.9(4)(b) EVJOBEXECRESULTLOGPATH」を参照してください。

KAVT0965-W

The event job execution result log file could not be accessed.(出力先,イベントジョブ実行結果ログファイルに出力できなかったメッセージ)

イベントジョブ実行結果ログファイルへのアクセスに失敗しました(出力先,イベントジョブ実行結果ログファイルに出力できなかったメッセージ)

イベントジョブ実行結果ログファイルへのアクセスに失敗しました。

メッセージ中には，イベントジョブ実行結果ログファイルに出力できなかったメッセージが出力されます。

（S）

処理を続行します。

ただし，イベントジョブ実行結果ログファイルにログは出力されません。

（O）

イベントジョブ実行結果ログファイルの格納先ディレクトリ，格納先のディスク容量およびディレクトリのアクセス権限を確認してください。またメモリーが不足していないか確認してください。確認したあと，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

イベントジョブ実行結果ログファイルの格納先ディレクトリについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.9(4)(b) EVJOBEXECRESULTLOGPATH」を参照してください。

KAVT0966-I

スケジューラーサービス名,ユニットID,実行ID,マネージャーホスト名,ジョブ種別

スケジューラーサービス名,ユニットID,実行ID,マネージャーホスト名,ジョブ種別

イベントの監視を開始します。ジョブ種別は環境設定パラメーターEVJOBEXECRESULTLOGに「2」を指定した場合に出力されます。

（S）

処理を続行します。

KAVT0967-I

スケジューラーサービス名,ユニットID,実行ID,マネージャーホスト名,ジョブ種別

スケジューラーサービス名,ユニットID,実行ID,マネージャーホスト名,ジョブ種別

イベントを検知しました。ジョブ種別は環境設定パラメーターEVJOBEXECRESULTLOGに「2」を指定した場合に出力されます。

（S）

処理を続行します。

KAVT0968-I

スケジューラーサービス名,ユニットID,実行ID,マネージャーホスト名,rc=終了コード,st=終了状態

スケジューラーサービス名,ユニットID,実行ID,マネージャーホスト名,rc=終了コード,st=終了状態

イベント監視が終了しました。終了状態には，エージェントホスト上でのジョブの終了状態が表示されます。

（S）

処理を続行します。

KAVT0980-W

Unreported information will now be deleted, because the amount of unreported information for マネージャーホスト名 has exceeded しきい値.(host=エージェントホスト名, AJSServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID 保守情報)

マネージャーホスト名に対する未通知情報数がしきい値（しきい値）を超えているため，未通知情報を削除します（host=エージェントホスト名, AJSServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID 保守情報）

マネージャーホスト名に対する未通知情報数がしきい値を超えているため，未通知情報を削除します。

（S）

処理を続行します。

（O）

このメッセージは，マネージャーに通知できないで滞留している未処理のデータ数がしきい値を超えた場合に，メモリー不足やディスク容量不足などのリソース不足が生じないように滞留している未処理のデータを削除する際に出力されます。

このメッセージで示されるマネージャーホスト・エージェントホストについて，マネージャーホストのJP1/AJS3が起動しているかどうかを確認し，起動していない場合は起動してください。また，起動している場合は次のことを確認してください。

・起動条件付きジョブネットで監視しているイベントが大量に発生していないか

エージェントホストが実行ホストとなっているイベントジョブや起動条件付きジョブネットの定義を見直してください。一度に大量のイベントが発生するような定義になっている場合，イベントの発生量を抑えるように運用を見直してください。なお，起動条件付きジョブネット名は，次の手順で求めることができます。

このメッセージ内の「AJSServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID」部分に出力されているスケジューラーサービス名およびユニットIDを確認する。

マネージャーホスト上で，手順1のスケジューラーサービス名およびユニットIDを指定し，ajsnameコマンドを実行する。

（例）

ajsname -F スケジューラーサービス名 -I ユニットID

/起動条件付きジョブネット名/.CONDITION/JP1イベント受信監視

・マネージャーホストとエージェントホスト間で通信できているか

次のことを確認してください。

マネージャーホスト上で，エージェントホスト名※の名前解決ができるか。

名前解決できない場合は，マネージャーホストのhostsファイル，DNSの設定，マネージャーホストのjp1hosts情報またはjp1hosts2情報などの設定を見直し，エージェントホスト名の名前解決ができるようにしてください。

エージェントホスト上で，マネージャーホスト名※の名前解決ができるか。

名前解決できない場合は，エージェントホストのhostsファイル，DNSの設定，エージェントホストのjp1hosts情報またはjp1hosts2情報などの設定を見直し，マネージャーホスト名の名前解決ができるようにしてください。

マネージャーホスト上で名前解決をして求めたエージェントホストのIPアドレスが，実際のエージェントホストのIPアドレスと一致しているか。

IPアドレスが一致しない場合は，マネージャーホストのhostsファイル，DNSの設定，マネージャーホストのjp1hosts情報またはjp1hosts2情報などの設定を見直し，名前解決で正しいIPアドレスが求まるようにしてください。

エージェントホスト上で名前解決をして求めたマネージャーホストのIPアドレスが，実際のマネージャーホストのIPアドレスと一致しているか。

IPアドレスが一致しない場合は，エージェントホストのhostsファイル，DNSの設定，エージェントホストのjp1hosts情報またはjp1hosts2情報などの設定を見直し，名前解決で正しいIPアドレスが求まるようにしてください。

ネットワーク環境に問題がないか。

pingコマンドなどで，マネージャーホストからエージェントホストに対してTCP/IP通信ができるか確認し，問題があれば解消してください。また，エージェントホストでも同様に確認し，問題があれば解消してください。

注※

物理ホストの場合

DNS運用時はFQDN形式のホスト名，それ以外の場合はhostnameコマンドで求められるホスト名

論理ホストの場合

Windowsの場合

エージェントホスト上の［コントロールパネル］ウィンドウで，［サービス］または［管理ツール］−［サービス］を選択し，サービスウィンドウに表示される「JP1/AJS3_xxxxx」の「xxxxx」の部分に表示されるホスト名

UNIXの場合

psコマンドを実行し，jajs_spmdプロセスの後ろに表示されるホスト名

また，次についても確認し，必要に応じて対処してください。

イベントジョブを実行登録しても，イベントジョブが実行中にならないでキューイング状態のままの場合，（O）に示した内容の確認後，該当するジョブを強制終了して再実行してください。

起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブを強制終了してもイベントジョブの状態が変わらないで実行中のままの場合，（O）に示した内容の確認後，再度強制終了してください。

このメッセージが出力された時点から過去一定時間内に，検知する必要があるイベントが発生していないかを確認してください。

この時間については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.2.2(4) マネージャー・エージェント構成時の注意事項」の，「表2-3 ネットワークエラー時のジョブ再試行処理」を参照してください。

検知する必要があるイベントが発生していた場合は，（O）に示した内容の確認後，必要に応じて該当するイベントジョブを再実行し，再度監視対象のイベントを発生させてください。

KAVT0981-W

Reply queue information is discarded because there is no reply for a certain period of time to the information reported to マネージャーホスト名. (host=エージェントホスト名, AJSServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID 保守情報)

マネージャーホスト名へ通知した情報への返信が一定時間なかったため，返信待ち情報を破棄します（host=エージェントホスト名, AJSServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID 保守情報）

マネージャーホスト名へ通知した情報への返信が24時間経過してもなかったため，返信待ち情報を破棄します。

（S）

処理を続行します。

（O）

このメッセージは，マネージャーにデータを通知してから24時間経過しても返信がなかった場合に，メモリー不足やディスク容量不足などのリソース不足が生じないように返信待ちデータを削除する際に出力されます。

このメッセージで示されるマネージャーホスト・エージェントホストについて，マネージャーホストのJP1/AJS3が起動しているかどうかを確認し，起動していない場合は起動してください。また，起動している場合は次のことを確認してください。

・起動条件付きジョブネットで監視しているイベントが大量に発生していないか

エージェントホストが実行ホストとなっているイベントジョブや起動条件付きジョブネットの定義を見直してください。一度に大量のイベントが発生するような定義になっている場合，イベントの発生量を抑えるように運用を見直してください。なお，起動条件付きジョブネット名は，次の手順で求めることができます。

このメッセージ内の「AJSServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID」部分に出力されているスケジューラーサービス名およびユニットIDを確認する。

マネージャーホスト上で，手順1のスケジューラーサービス名およびユニットIDを指定し，ajsnameコマンドを実行する。

（例）

ajsname -F スケジューラーサービス名 -I ユニットID

/起動条件付きジョブネット名/.CONDITION/JP1イベント受信監視

・マネージャーホストとエージェントホスト間で通信できているか

次のことを確認してください。

マネージャーホスト上で，エージェントホスト名※の名前解決ができるか。

名前解決できない場合は，マネージャーホストのhostsファイル，DNSの設定，マネージャーホストのjp1hosts情報またはjp1hosts2情報などの設定を見直し，エージェントホスト名の名前解決ができるようにしてください。

エージェントホスト上で，マネージャーホスト名※の名前解決ができるか。

名前解決できない場合は，エージェントホストのhostsファイル，DNSの設定，エージェントホストのjp1hosts情報またはjp1hosts2情報などの設定を見直し，マネージャーホスト名の名前解決ができるようにしてください。

マネージャーホスト上で名前解決をして求めたエージェントホストのIPアドレスが，実際のエージェントホストのIPアドレスと一致しているか。

IPアドレスが一致しない場合は，マネージャーホストのhostsファイル，DNSの設定，マネージャーホストのjp1hosts情報またはjp1hosts2情報などの設定を見直し，名前解決で正しいIPアドレスが求まるようにしてください。

エージェントホスト上で名前解決をして求めたマネージャーホストのIPアドレスが，実際のマネージャーホストのIPアドレスと一致しているか。

IPアドレスが一致しない場合は，エージェントホストのhostsファイル，DNSの設定，エージェントホストのjp1hosts情報またはjp1hosts2情報などの設定を見直し，名前解決で正しいIPアドレスが求まるようにしてください。

ネットワーク環境に問題がないか。

pingコマンドなどで，マネージャーホストからエージェントホストに対してTCP/IP通信ができるか確認し，問題があれば解消してください。また，エージェントホストでも同様に確認し，問題があれば解消してください。

注※

物理ホストの場合

DNS運用時はFQDN形式のホスト名，それ以外の場合はhostnameコマンドで求められるホスト名

論理ホストの場合

Windowsの場合

エージェントホスト上の［コントロールパネル］ウィンドウで，［サービス］または［管理ツール］−［サービス］を選択し，サービスウィンドウに表示される「JP1/AJS3_xxxxx」の「xxxxx」の部分に表示されるホスト名

UNIXの場合

psコマンドを実行し，jajs_spmdプロセスの後ろに表示されるホスト名

KAVT0992-E

The request sent from the host(接続元IPアドレス) was ignored. (要因, ホスト名)

ホスト(接続元IPアドレス)からの要求を無視しました(要因, ホスト名)

ホスト(接続元IPアドレス)からの要求を無視しました。次の原因が考えられます。

要因が「Restricted」の場合

このメッセージが出力されたホスト上にあるエージェント用接続許可設定ファイルに「接続元IPアドレス」に表示されたIPアドレスが登録されていない。

要因が「Error」の場合

接続元IPアドレスを求める処理でエラーが発生した。

物理ホストの場合，「ホスト名」には「JP1_DEFAULT」が出力されます。

接続元IPアドレスが求められなかった場合，「接続元IPアドレス」には空文字が出力されます。

（S）

要求処理を無視して，その後の処理を続行します。

（O）

・要因が「Restricted」の場合

「接続元IPアドレス」に表示されたIPアドレスからの要求を受け付ける必要がある場合は，次の操作を実行してください。

このメッセージが出力されたホスト上にあるエージェント用接続許可設定ファイルを編集し，接続元IPアドレスを追加する。

jajs_pmtconコマンドを実行し，接続許可設定ファイルへの変更内容を反映する。

必要に応じて要求処理を再実行する。

・要因が「Error」の場合

このメッセージの直前に出力されるメッセージKAVS8033-Eの対処方法に従ってください。

KAVT0993-E

An attempt to verify the server certificate failed.(論理ホスト名, 接続先ホスト名, 保守情報)

サーバ証明書の検証が失敗しました(論理ホスト名, 接続先ホスト名, 保守情報)

接続先から送られてきたサーバ証明書の検証が失敗しました。次の原因が考えられます。

接続先ホスト名がCN/SANと一致しない

サーバ証明書に対応するルート証明書が，JP1/Baseの共通定義情報CACERTIFICATEFILEに指定しているファイルに含まれない

エラーが発生したマシンの現在時刻が，サーバ証明書に設定されている有効期間の開始時刻より前である

サーバ証明書と中間証明書の結合順序に誤りがある

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

通信処理を中断し，後続処理を続行します。

（O）

接続先ホスト名がCN/SANと一致しない場合

接続先ホスト名をCN/SANに一致させてください。

サーバ証明書に対応するルート証明書が，JP1/Baseの共通定義情報CACERTIFICATEFILEに指定しているファイルに含まれない場合

対応するルート証明書を，共通定義情報CACERTIFICATEFILEに指定しているファイルに追加してください。

エラーが発生したマシンの現在時刻が，サーバ証明書に設定されている有効期間の開始時刻より前である場合

サーバ証明書に設定されている有効期間の開始時刻以降に該当操作を再度実行してください。

サーバ証明書と中間証明書の結合順序に誤りがある場合

サーバ証明書と中間証明書を正しい順序で結合してください。

KAVT0994-E

An error occurred in SSL communication processing.(論理ホスト名, 接続先ホスト名, 保守情報)

SSL通信処理でエラーが発生しました(論理ホスト名, 接続先ホスト名, 保守情報)

SSL通信処理でエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

接続先で通信暗号化機能が有効になっていない

一時的な通信エラーが発生した

このメッセージがTCP/IP通信の待ち受け側で出力された場合，接続先ホスト名は空文字列になります。

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

通信処理を中断し，後続処理を続行します。

（O）

接続先で通信暗号化機能が有効になっていない場合

接続先ホスト名の通信暗号化機能を有効にしてください。

一時的な通信エラーが発生した場合

エラー要因を取り除いたあと，該当操作を再度実行してください。

KAVT0995-W

The certificate has expired.(論理ホスト名, 接続先ホスト名)

証明書の有効期限が切れています(論理ホスト名, 接続先ホスト名)

接続先から送られてきたサーバ証明書，または自ホストに配置しているルート証明書の有効期限が切れています。

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

処理を続行します。

（O）

新しい証明書を取得し，有効期限が切れている証明書と入れ替えてください。

KAVT1001-I

The event-receiving process will now end.

イベント受信プロセスを終了します

JP1イベント（JP1イベントやログトラップなど）の監視用プロセスを終了します。

（S）

JP1イベント（JP1イベントやログトラップなど）の監視用プロセスを終了します。

KAVT1002-I

The event-receiving process will now start

イベント受信プロセスを開始します

JP1イベント（JP1イベントやログトラップなど）の監視用プロセスを開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVT1003-E

Failed to get logical host. (保守情報) (保守情報)

論理ホスト名の取得に失敗しました(保守情報)(保守情報)

JP1イベント（JP1イベントやログトラップなど）の監視用プロセスの動作に必要な情報が取得できませんでした。

（S）

JP1イベント（JP1イベントやログトラップなど）の監視用プロセスを終了します。JP1イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，Windowsイベントログ監視ジョブは監視できません。

（O）

jbsgetcnfコマンドで，エラーとなった論理ホストの共通定義情報が取得できるか確認してください。取得できない場合は，JP1/Baseを再インストールしてください。取得できた場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT1004-I

The event sever was connected. (イベントサーバ名)

イベントサーバに接続しました(イベントサーバ名)

JP1/Baseイベントサービスに接続しました。

（S）

処理を続行します。

KAVT1005-W

Connection to the event server is not possible now. (イベントサーバ名)

イベントサーバが接続不可になりました(イベントサーバ名)

JP1/Baseイベントサービスとの接続が切れました。

（S）

JP1/Baseイベントサービスとの接続が切れました。JP1/Baseイベントサービスへの接続をリトライします。再度接続ができるまでのJP1イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，Windowsイベントログ監視ジョブは監視できません。

（O）

JP1/Baseイベントサービスが起動されているか確認してください。

KAVT1006-I

Connecting the event server will be retried. (イベントサーバ名)

イベントサーバへの接続をリトライします（イベントサーバ名）

JP1/Baseイベントサービスへの接続のリトライを開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVT1007-W

The event sever is inactive. (イベントサーバ名)

イベントサーバが未起動です（イベントサーバ名）

JP1/Baseイベントサービスが未起動です。

（S）

JP1/Baseイベントサービスが未起動なため，接続のリトライをしながら処理を続行します。その間，JP1イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，Windowsイベントログ監視ジョブは監視できません。

（O）

JP1/Baseイベントサービスが起動されているか確認してください。

KAVT1008-E

Initialization error (保守情報) (保守情報)

初期化に失敗しました(保守情報)(保守情報)

情報の取得のための初期化に失敗しました。

（S）

処理を続行します。発生個所によってJP1イベント（JP1イベントやログトラップなど）の監視用プロセスを終了します。JP1イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，Windowsイベントログ監視ジョブは監視できません。

（O）

JP1/Baseイベントサービスが起動できるか確認してください。JP1/Baseのイベントサービスが起動できた場合には，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT1013-E

Failed to analyze job data. (保守情報) (保守情報)

ジョブデータの解析に失敗しました(保守情報)(保守情報)

JP1イベント受信監視ジョブ・ログファイル監視ジョブ・Windowsイベントログ監視ジョブの定義に誤りがあります。

（S）

ジョブの定義内容に誤りがあるため，該当するジョブを異常終了します。

（O）

ジョブを実行するJP1/AJS3のバージョンを確認し，そのバージョンで使用できない定義を指定していないか確認してください。

Windowsイベントログ監視ジョブの場合，次の項目はJP1/AJS3のバージョンが10-00以降のときに指定できます。

ログ種別：「任意のログ種別」

イベントの種別：「詳細」または「重大」

KAVT1014-E

An error occurred during the creation of an action definition file. (保守情報)

動作定義ファイルの作成でエラーが発生しました(保守情報)

ログファイル監視ジョブを起動するための内部処理（ファイル作成）に失敗しました。

（S）

該当ログファイル監視ジョブを異常終了します。

（O）

システムのリソースが不足していないかを確認して，再度ログファイル監視ジョブを実行してください。特に，JP1/AJS3用システムフォルダ（ディレクトリ）があるディスクの空き容量を確認してください。確認しても問題がない場合には，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT1015-E

The log-file trap command could not start. (保守情報)

ログファイルトラップコマンドの起動に失敗しました(保守情報)

ログファイル監視ジョブの起動に失敗しました。

（S）

該当するログファイル監視ジョブを異常検出終了にします。

（O）

ジョブの実行結果詳細上にはJP1/Baseのログファイルトラップ機能のエラーメッセージを出力しているため，そのメッセージの対処方法に従って対処してください。また，該当するログファイル監視ジョブのログファイル出力形式にSEQ2を指定している場合，ジョブの実行ホストに指定したホストのOSによって，次のことを確認してください。

UNIX環境の場合

JP1/BaseおよびJP1/AJSがそれぞれ07-00以降であること

Windows環境の場合

JP1/Baseが08-10以降，JP1/AJSが08-00以降であること

KAVT1017-I

Condition is concluded.(保守情報)

条件が成立しました(保守情報)

受信したイベントがジョブの条件に一致し，成立しました。

（S）

処理を続行します。

KAVT1025-W

No end judgment file exists. (終了判定ファイル名)

終了判定のファイルがありません(終了判定ファイル名)

JP1イベント受信監視ジョブに指定した終了判定ファイルがありませんでした。

（S）

終了判定の情報がないものとして処理を続行します。

［終了判定］に［メッセージが一致したら正常］または［詳細情報が一致したら正常］が指定されている場合は，該当するJP1イベント受信監視ジョブを異常検出終了します。

［終了判定］に［メッセージが一致したら異常］または［詳細情報が一致したら異常］が指定されている場合は，該当するJP1イベント受信監視ジョブを正常終了します。

（O）

JP1イベント受信監視ジョブに指定したファイルがあるかどうか確認してください。判定ファイルがないことで，ジョブの終了判定が正しく行われていないおそれがあります。該当するJP1イベント受信ジョブを確認してください。

KAVT1026-W

The end judgment file includes no data. (終了判定ファイル名)

終了判定のファイル中にデータがありません(終了判定ファイル名)

JP1イベント受信監視ジョブに指定した終了判定ファイル中にデータがありません。

（S）

終了判定の情報がないものとして処理を続行します。

［終了判定］に［メッセージが一致したら正常］または［詳細情報が一致したら正常］が指定されている場合は，該当するJP1イベント受信監視ジョブを異常検出終了します。

［終了判定］に［メッセージが一致したら異常］または［詳細情報が一致したら異常］が指定されている場合は，該当するJP1イベント受信監視ジョブを正常終了します。

（O）

JP1イベント受信監視ジョブに指定したファイルの中身を確認してください。また，ジョブの終了判定が正しく行われていないおそれがあります。該当するJP1イベント受信ジョブを確認してください。

KAVT1027-E

An error occurred during processing of an end judgment file. (終了判定ファイル名)

終了判定ファイルの処理中でエラーが発生しました(終了判定ファイル名)

JP1イベント受信監視ジョブに指定した終了判定ファイルが読み込めません。

（S）

終了判定の情報がないものとして処理を続行します。

該当するJP1イベント受信監視ジョブを異常終了します。

（O）

システムのリソースが不足していないか，JP1/AJS3を起動したユーザーからJP1イベント受信監視ジョブに指定したファイルが参照できるか確認してください。また，ジョブの終了判定が正しく行われていないおそれがあります。該当するJP1イベント受信ジョブを確認してください。

KAVT1028-E

Memory became insufficient. (保守情報)

メモリー不足が発生しました(保守情報)

イベントジョブの処理中にメモリー不足が発生しました。

（S）

処理を続行します。発生個所によって，該当するイベントジョブをエラーとします。

（O）

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3. 見積もり」を参照して，JP1/AJS3の実行に必要なメモリー量が確保されているか確認してください。

KAVT1029-E

The event could not be created. (保守情報) (保守情報)

イベントの作成に失敗しました(保守情報)(保守情報)

JP1/Baseイベントサービスへの接続に失敗しました。

（S）

JP1/Baseイベントサービスに接続できるまでリトライします。リトライ中はJP1イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，およびWindowsイベントログ監視ジョブは監視できません。

（O）

JP1/Baseイベントサービスが起動できるか確認してください。JP1/Baseのイベントサービスが起動できた場合には，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT1030-E

The event server could not be connected. (保守情報) (保守情報)

イベントサーバへの接続に失敗しました(保守情報)(保守情報)

JP1/Baseイベントサービスへの接続に失敗しました。

（S）

JP1/Baseイベントサービスに接続できるまでリトライします。リトライ中はJP1イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，およびWindowsイベントログ監視ジョブは監視できません。

（O）

JP1/Baseイベントサービスが起動できるか確認してください。JP1/Baseのイベントサービスが起動できた場合には，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT1031-E

Failed to get Pipe Data (保守情報) (保守情報)

パイプデータの取得に失敗しました(保守情報)(保守情報)

エージェントまたはイベント検索プロセスからのパイプの受信に失敗しました。

（S）

パイプの処理を打ち切ります。発生個所によって，JP1イベント（JP1イベントやログトラップなど）の監視用プロセスを終了します。JP1イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブまたはWindowsイベントトラップジョブのイベントの検知が失敗しているおそれがあります。

（O）

システムのリソースが不足していないか，起動したユーザーの権限環境が正しいか，またはJP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを不当に削除していないか確認してください。

KAVT1032-E

Failed to send Pipe Data (保守情報) (保守情報)

パイプデータの送信に失敗しました(保守情報)(保守情報)

プロセス間の通信でエラーが発生しました。

（S）

プロセス間通信が失敗しました。処理を続行します。登録時に発生した場合にはイベントジョブの登録に失敗します。登録後に発生した場合，ジョブの実行状態が不正になっているおそれがあります。

（O）

次のことを確認したあと，エラーになったイベントジョブを再度，操作してください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT1033-E

An auxiliary file could not be opened. (保守情報) (保守情報)

補助ファイルのオープンに失敗しました(保守情報)(保守情報)

JP1イベント（JP1イベントやログトラップなど）の監視用プロセス内で使用する情報ファイルのオープンに失敗しました。

（S）

当該ジョブに対する監視開始処理ができません。

（O）

システムのリソースが不足していないか，またはJP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを不当に削除していないか確認してください。

確認後，ジョブを再登録してください。

KAVT1037-E

Failed to get Event. (保守情報) (保守情報)

イベントの取得に失敗しました(保守情報)(保守情報)

JP1イベントの取得に失敗しました。一部JP1イベントが取得できません。

（S）

JP1/Baseのイベントサービスへの接続をリトライします。

メッセージKAVT1004-Iが出力されるまで，JP1イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，およびWindowsイベントログ監視ジョブは監視できません。

（O）

JP1/Baseイベントサービスが起動しているか確認してください。意図していないにもかかわらずJP1/Baseのイベントサービスが終了していた場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT1040-E

Error occurred in Event function. (保守情報) (保守情報)

イベント処理関数でエラーが発生しました(保守情報)(保守情報)

JP1イベントの取得処理でエラーが発生しました。

（S）

JP1/Baseのイベントサービスへの接続をリトライします。

メッセージKAVT1004-Iが出力されるまで，JP1イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，およびWindowsイベントログ監視ジョブは監視できません。

（O）

マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のAPI設定ファイル（api）の説明を参照し，apiファイルの設定が正しく行われているかを見直してください。

JP1/Baseイベントサービスが起動しているか確認してください。意図していないにもかかわらずJP1/Baseのイベントサービスが終了していた場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT1041-W

A macro variable exceeds 4096 bytes.

マクロ変数が4096バイトを超えました

指定監視条件のイベントが発生しましたが，マクロ変数の合計値が4,096バイトを超えました。

（S）

マクロ変数の最大値は4,096バイトです。4,096バイトを超えた場合には超えた部分の情報は切り捨てて処理を続けます。

（O）

マクロ変数の合計値が4,096バイトを超えないように再定義してください。マクロ変数の4,096バイトを超えた部分は後続のジョブネット・ジョブに引き継がれません。後続のジョブネット・ジョブの実行状態を確認して，問題ある場合にはジョブの定義を見直してください。

KAVT1042-E

Failed to start. 保守情報 保守情報

起動処理に失敗しました 保守情報 保守情報

JP1イベントの監視用プロセスの初期化に失敗しました。

（S）

JP1イベントの監視用プロセスが終了します。JP1イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，およびWindowsイベントログ監視ジョブは監視できません。

（O）

イベント・アクション制御の内部的な要因でエラーが発生しているため，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT1045-E

A log-file trap command parameter could not be created. (保守情報)

ログファイルトラップコマンドのパラメーターの作成に失敗しました(保守情報)

ログファイル監視ジョブを起動するための内部処理に失敗しました。

（S）

メモリー不足が発生しました。当該ログファイル監視ジョブを異常終了します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認して，再度，ログファイル監視ジョブを実行してください。

KAVT1046-E

The event ID is invalid. (保守情報)

イベントIDが不正です（保守情報）

JP1イベント受信監視ジョブで定義されているイベントIDが不正です。

（S）

当該JP1イベント受信監視ジョブを異常終了します。

（O）

イベントIDを正しく定義して再度実行してください。

KAVT1047-W

An error occurred during analysis of macro variables. (保守情報) (保守情報)

マクロ変数の解析でエラーが発生しました(保守情報)(保守情報)

マクロ変数の解析処理でエラーが発生しました。

（S）

マクロ変数を作成しないでジョブを異常終了します。

（O）

マクロ変数の指定が誤っているおそれがあります。定義を見直してジョブを再実行してください。

KAVT1048-W

The parameter (パラメーター) is not specified.

定義パラメーター（パラメーター）が指定されていません

ログファイル監視ジョブで必要なイベント監視条件を指定していません。

（S）

当該ログファイル監視ジョブを異常終了させます。

（O）

必要な監視条件を指定してください。

KAVT1050-E

Event receiving process ended. (保守情報) (保守情報)

イベント受信プロセスを終了します（保守情報）（保守情報）

JP1イベントの監視用プロセスが異常を検知し終了しました。

（S）

処理中に続行できないエラーが発生したため，JP1イベントの監視用プロセスが終了しました。JP1イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，およびWindowsイベントログ監視ジョブは監視できません。

（O）

直前に出力されているエラーメッセージの対処方法に従ってください。対処したあとにJP1/AJS3を再起動してください。

KAVT1052-W

The log-file trap daemon (service) ended.

ログファイルトラップのデーモン（サービス）が停止しました

ログファイルトラップ監視ジョブを実行中，JP1/Baseの「ログファイルトラップ管理デーモン（UNIX）」または「ログファイルトラップ管理サービス（Windows）」が停止しました。

（S）

JP1/Baseの「ログファイルトラップ管理デーモン（UNIX）」または「ログファイルトラップ管理サービス（Windows）」が起動するまで，リトライをしながら処理を続行します。

（O）

JP1/Baseの「ログファイルトラップ管理デーモン（UNIX）」または「ログファイルトラップ管理サービス（Windows）」を起動してください。

KAVT1055-W

The log-file trap daemon (service) is inactive.

ログファイルトラップのデーモン（サービス）が未起動です

ログファイル監視ジョブを開始しましたが，JP1/Baseの「ログファイルトラップ管理デーモン（UNIX）」または「ログファイルトラップ管理サービス（Windows）」が未起動です。該当するログファイル監視ジョブは実行中のままとなり，ログファイルの監視はできません。

（S）

該当するログファイル監視ジョブの状態を実行中とし，JP1/Baseの「ログファイルトラップ管理デーモン（UNIX）」または「ログファイルトラップ管理サービス（Windows）」が起動するまで，リトライします。

（O）

JP1/Baseの「ログファイルトラップ管理デーモン（UNIX）」または「ログファイルトラップ管理サービス（Windows）」を起動してください。

KAVT1056-W

Log Trap Job is finished.

ログファイルトラップジョブが終了しています

ログファイルトラップが終了しています。

（S）

リトライしてコマンドを再実行し，監視を続けます。

（O）

このメッセージが出力された場合でも，ジョブが正常終了していれば運用には問題ありません。無視して運用を続行してください。

メッセージが続けて出力される場合は，ログファイルトラップ機能が正しく動作しているか確認してください。

KAVT1058-I

retry again.

リトライします

一時的なエラーが発生しました。ログファイルトラップコマンドを再実行します。

（S）

処理を続行します。

KAVT1059-I

Watching start.

監視を実行します

ログファイルトラップコマンドの実行に成功しました。ログファイル監視処理を開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVT1060-W

Forced termination request received.

強制終了要求を受け付けました

強制終了要求を受け付けました。ジョブを強制終了します。

（S）

強制終了要求によって，該当するジョブを強制終了します。

KAVT1061-W

Cancel time up.

打ち切り時間が経過しました

打ち切り時間が経過しました。ジョブを打ち切ります。

（S）

打ち切り時間指定によって，該当するジョブを打ち切り終了します。

KAVT1062-W

Information could not be output. (保守情報) (保守情報)

情報の出力に失敗しました(保守情報)(保守情報)

メモリー不足が発生しました。JP1イベント受信ジョブが実行結果詳細上に出力するメッセージの出力に失敗しました。

（S）

メモリーが不足したため，実行結果詳細にメッセージを出力しないで処理を続行します。

（O）

メモリーが不足していないか確認してください。

JP1/AJS3のメモリー所要量については，リリースノートの「メモリー所要量およびディスク占有量」を参照してください。

KAVT1065-W

The log-file trap command could not stop. (ログファイルトラップのプロセスID（スレッドID）) (ログファイルトラップコマンド実行時の動作定義ファイル名)

ログファイルトラップコマンドを停止できませんでした(ログファイルトラップのプロセスID（スレッドID）)(ログファイルトラップコマンド実行時の動作定義ファイル名)

ログファイル監視ジョブは正常終了しましたが，ログファイルを監視するプロセスの停止または停止の確認に失敗しました。ログファイルを監視するプロセスが停止されていないおそれがあります。

（S）

エラーを無視して処理を続行します。

（O）

リソース不足のおそれがあります。システムのリソースが不足していないか確認してください。

また，このメッセージが発生した場合には，次回JP1/AJS3停止時に，JP1/Baseの「ログファイルトラップ管理デーモン（UNIX）」または「ログファイルトラップ管理サービス（Windows）」を停止してください。

このメッセージが連続して発生した場合には，JP1/AJS3のサービスを停止し，JP1/Baseの「ログファイルトラップ管理デーモン(UNIX)」または「ログファイルトラップ管理サービス（Windows）」を停止してください。

KAVT1066-E

Main loop of an event-receiving process failed. (保守情報)

イベント受信プロセスのメインループに失敗しました(保守情報)

プロセスの初期化に失敗しました。

（S）

イベント（JP1イベントやログトラップなど）の監視用プロセスを終了します。JP1イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，Windowsイベントログ監視ジョブは監視できません。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認をして，JP1/AJS3を再起動してください。

KAVT1067-E

Language setting could not be acquired. (保守情報) (保守情報)

文字コードの取得に失敗しました(保守情報)(保守情報)

構成定義情報内の文字コードの取得に失敗しました。

（S）

文字コードをLANG=Cとして，JP1イベント監視ジョブの監視条件の正規表現チェックを続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

正規表現を使用した監視条件が正しく動作していないおそれがあります。発生したJP1イベントを再度確認して，JP1イベント受信監視ジョブの状態を変更してください。

KAVT1068-W

The specified event server is inactive. (EventServerName=イベントサーバ名)

指定されたイベントサーバは未起動です(EventServerName=イベントサーバ名)

環境設定パラメーターEventServerNameで指定されたJP1/Baseイベントサービスが未起動です。

（S）

JP1/Baseイベントサービスが未起動であるため，接続のリトライをしながら処理を続行します。その間，ログファイル監視ジョブは監視できません。

（O）

JP1/Baseイベントサービスが未起動である場合，または環境設定パラメーターEventServerNameで指定したイベントサーバ名が誤っていた場合は，ログファイル監視ジョブを実行したときにこのメッセージが出力されます。JP1/Baseイベントサービスが起動されているか確認してください。または，環境設定パラメーターEventServerNameで指定したイベントサーバ名を正しく設定したあと，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

KAVT1069-I

The specified event server was connected. (EventServerName=イベントサーバ名)

指定されたイベントサーバに接続しました(EventServerName=イベントサーバ名)

環境設定パラメーターEventServerNameで指定されたJP1/Baseイベントサービスに接続しました。

（S）

処理を続行します。

KAVT1200-E

An error occurred during the search for JP1 events. The JP1 event search will now stop. (保守情報)

JP1イベントの検索中にエラーが発生しました。JP1イベントの検索を中止します。 ( 保守情報 )

実行前のイベント検索機能でJP1イベントを検索中にエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1イベントが使用できる状態か，また，JP1/Baseのイベントサービスで問題が発生していないか確認してください。

KAVT1201-E

An attempt was made to start a JP1 event search, but the JP1 events were in a disabled state. (保守情報)

JP1イベントの検索を行おうとしましたが、JP1イベントが使える状態ではありませんでした。( 保守情報 )

実行前のイベント検索機能でJP1イベントの検索ができない状態です。

（S）

処理を中断します。

（O）

メモリーが不足していないか確認してください。

メモリー所要量については，JP1/Baseのリリースノートを参照してください。

KAVT1202-E

The reading of JP1 event search conditions from the file was not possible. (保守情報)

JP1イベントの検索条件をファイルから読み込むことができませんでした ( 保守情報 )

実行前のイベント検索機能で検索するJP1イベントの検索条件をファイルから読み込むことができませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

ファイルシステムに問題がないかどうか確認してください。

KAVT1203-E

The writing of JP1 event search conditions to the file was not possible. (保守情報)

検索したJP1イベントをファイルに書きこむことができませんでした ( 保守情報 )

実行前のイベント検索機能で検索したJP1イベントをファイルに書き込むことができませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

ファイルシステムに問題がないかどうか確認してください。

KAVT1204-E

An error occurred during the reading of the event filter file. (保守情報, システムエラーのメッセージ)

イベントフィルタファイルの読み込み処理中にエラーが発生しました ( 保守情報，システムエラーのメッセージ )

イベントフィルタファイルの読み込み処理中にエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

システムのエラーメッセージを基に読み込みできなかった原因を判断し，原因を取り除いてください。

KAVT1205-E

An error occurred during the opening of the search results output file. (保守情報, システムエラーのメッセージ)

検索結果出力ファイルのオープン処理中にエラーが発生しました ( 保守情報，システムエラーのメッセージ )

検索結果出力ファイルのオープン処理中にエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

システムのエラーメッセージを基に読み込みできなかった原因を判断し，原因を取り除いてください。

KAVT1206-E

An error occurred during status file making process. 保守情報, システムのエラーメッセージ

ステータスファイル作成処理中にエラーが発生しました ( 保守情報，システムのエラーメッセージ )

ステータスファイル作成処理中にエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

システムのエラーメッセージを基に読み込みできなかった原因を判断し，原因を取り除いてください。

KAVT1207-E

An error occurred during the renaming of the search results output file. (保守情報)

検索結果出力ファイルのリネーム処理中にエラーが発生しました ( 保守情報 )

検索結果出力ファイルのリネーム処理中にエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

保守情報を基にリネームできなかった原因を判断し，原因を取り除いてください。

KAVT1210-E

An attempt to create an event search filter file failed. The search for events prior to execution will not start.

実行前のイベント検索が設定されていますが、イベントＩＤが指定されていません。実行前のイベント検索を使う場合には必ずイベントＩＤも指定してください。

JP1イベント受信監視実行前のイベント検索オプションが設定されていますが，イベントIDが指定されていません。

（S）

該当するJP1イベント受信監視ジョブを異常終了します。

（O）

JP1イベント受信監視実行前のイベント検索オプションを使う場合には必ずイベントIDも指定してください。該当するJP1イベント受信監視ジョブの定義を見直し再度実行してください。

KAVT1211-E

An attempt to create an event search filter file failed. ファイル名, 保守情報

イベント検索フィルタファイルの作成に失敗しました　ファイル名，保守情報

イベント検索フィルタファイルの作成に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

イベント検索フィルタファイルが作成できなかった原因を取り除き，再度実行してください。

KAVT1212-E

An attempt to start the event search process failed. ファイル名，保守情報

イベント検索プロセスの起動に失敗しました　ファイル名，保守情報

イベント検索プロセスの起動に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

イベント検索プロセスが起動できなかった原因を取り除き，再度実行してください。

KAVT1213-E

An end that event search process did not expect was detected.

イベント検索プロセスの予期しない終了を検出しました

イベント検索プロセスの予期しない終了を検出しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

エージェントの負荷が高い場合やリソース不足が発生している場合に，このメッセージが出力されることがあります。原因を調べ，その原因を取り除いてください。

KAVT1214-E

Making of the pipe was failed, and the search for events prior to execution cannot use.保守情報

パイプの作成に失敗しました。実行前のイベント検索は使用できません。保守情報

JP1イベント受信監視実行前のイベント検索オプションで使う内部ファイルの作成に失敗しました。JP1イベント受信監視実行前のイベント検索オプションが使用できません。

（S）

JP1イベント受信監視実行前のイベント検索オプションの初期化処理を打ち切ります。JP1イベント受信監視実行前のイベント検索オプションを指定したJP1イベント受信監視ジョブの実行状態が不正になっているおそれがあります。

（O）

システムのリソースが不足していないか，またはJP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを不当に削除していないか確認してください。実行状態が不正になっているイベントジョブに対してジョブの状態変更をするか，イベントジョブの受信情報の引き継ぎ（マクロ変数）を使用している場合には，再度監視条件に合致するイベントを発生させてください。

KAVT1217-I

An instance was established by the search for events prior to execution. (ジョブ名, Event Arrived Time=条件成立したイベントのイベント到着日時)

実行前のイベント検索により、条件が成立しました ( ジョブ名, Event Arrived Time=条件成立したイベントのイベント到着日時 )

実行前のイベント検索を実施した結果，ジョブの条件に一致するイベントを見つけました。

（S）

処理を続行します。

KAVT1226-W

Old JP1 events will be discarded because the number of preserved JP1 events issued during a search of pre-execution events has exceeded しきい値. (Seq No=イベントDB内通し番号, Event ID=イベントIDの基本コード, Event Arrived Time=イベント到着日時)

実行前のイベント検索中に発生したJP1イベントの保持数がしきい値を超えたため、古いJP1イベントから破棄します(Seq No=イベントDB内通し番号, Event ID=イベントIDの基本コード, Event Arrived Time=イベント到着日時)

実行前のイベント検索中に発生したJP1イベントの保持数がしきい値を超えたため，古いJP1イベントから破棄します。

（S）

以降，しきい値を超えるたびに，実行前のイベント検索中に発生したJP1イベントのうち，古いJP1イベントから破棄して，処理を続行します。

（O）

メッセージ中に示されるイベントDB内通し番号以降のJP1イベントで，検知されなかったJP1イベントがないかどうか確認してください。検知されなかったJP1イベントがある場合は，必要に応じてジョブの状態を変更してください。また，引き継ぎを使用している場合は，再度監視条件に合致するJP1イベントを発生させてください。

KAVT2001-I

The file monitoring process will now start.

ファイル監視プロセスを開始します

ファイル監視プロセスを開始しました。

（S）

ファイル監視用プロセスを開始します。

KAVT2004-I

The file (ファイル名) was created.

ファイル（ファイル名）が作成されました

ファイルが作成されました。

（S）

処理を続行します。

KAVT2005-I

The file (ファイル名) was deleted.

ファイル（ファイル名）が削除されました

ファイルが削除されました。

（S）

処理を続行します。

KAVT2006-I

The last modification time of file (ファイル名) has changed.

ファイル（ファイル名）の最終書き込み時刻が変更されました

ファイルの最終書き込み時刻が変更されました。

（S）

処理を続行します。

KAVT2007-I

The size of the file (ファイル名) has changed.

ファイル（ファイル名）のサイズが変更されました

ファイルのサイズが変更されました。

（S）

処理を続行します。

KAVT2012-I

The file monitoring process will now end.

ファイル監視プロセスを終了します

ファイル監視プロセスを終了します。

（S）

ファイル監視用プロセスを終了します。

KAVT2013-E

The name of the file to be monitored is not specified.

監視対象ファイル名の指定がありません

監視対象ファイル名を指定していません。

（S）

該当するジョブを異常終了します。

（O）

ajsdefineコマンドに対するユニット定義パラメーターに，監視対象ファイル名を指定してください。

KAVT2014-E

The specified name of the file to be monitored is not a full path name.

指定された監視対象ファイル名はファイル完全名ではありません

監視対象ファイル名の指定に誤りがあります。

（S）

該当するジョブを異常終了します。

（O）

監視対象ファイル名を確認したあと，正しい形式のフルパス名で指定してください。

KAVT2015-E

You cannot specify an asterisk (*) in a directory name.

ディレクトリ名部分に"*"は指定できません

ディレクトリ名に，「＊（ワイルドカード）」は指定できません。

（S）

該当するジョブを異常終了します。

（O）

指定した監視対象ファイル名のディレクトリ部分に，「＊（ワイルドカード）」を指定していないか確認してください。

KAVT2016-E

The specified name of the file to be monitored already exists as a directory.

指定された監視対象ファイル名はディレクトリとして既に存在します

指定された監視対象ファイル名は，ディレクトリとしてすでにあります。

（S）

該当するジョブを異常終了します。

（O）

正しい監視対象ファイル名を指定するか，ディレクトリを削除してください。

KAVT2017-W

The time-out period elapsed.

打ち切り時間が経過しました

打ち切り時間が経過しました。ジョブを打ち切ります。

（S）

打ち切り時間指定によって，該当するジョブを打ち切り終了します。

KAVT2018-W

A kill request was accepted.

強制終了要求を受け付けました

強制終了要求を受け付けました。ジョブを強制終了します。

（S）

強制終了要求によって，該当するジョブを強制終了します。

KAVT2019-E

The file monitoring process ended. (保守情報)

ファイル監視プロセスを終了します（保守情報）

ファイル監視プロセスが異常を検知し終了しました。

（S）

処理中に続行できないエラーが発生したためファイル監視用プロセスが終了しました。ファイル監視ジョブは監視できません。

（O）

イベント・アクション制御の内部的な要因でエラーが発生しているため，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT2020-I

The watching start option (ファイル名) is satisfied.

監視開始オプション（ファイル名）が成立しました

監視開始オプションが成立しました。

（S）

処理を続行します。

KAVT2021-W

The memory for message output became insufficient. (ファイル名, 保守情報)

メモリー不足が発生したため、実行結果詳細へのメッセージ出力ができません。(ファイル名, 保守情報)

メモリー不足が発生しました。実行結果詳細へのメッセージ出力ができません。

（S）

メモリーが不足したため，実行結果詳細にメッセージを出力しないで処理を続行します。

（O）

メモリーが不足していないか確認してください。

JP1/AJS3のメモリー所要量については，リリースノートの「メモリー所要量およびディスク占有量」を参照してください。

KAVT2022-W

The open file check cannot execute because memory became insufficient. (ファイル名, 保守情報)

メモリー不足が発生したため、ファイルのオープンチェックを実行できません。(ファイル名, 保守情報)

メモリー不足が発生しました。監視対象ファイルのファイルを別プロセスがオープンしているかチェックできませんでした。

（S）

次回の監視間隔でファイルをオープンしているプロセスがあるか再度確認します。その間ファイル監視イベントジョブの成立は遅延します。

（O）

このメッセージが連続して出力される場合には，プログラムを実行するのに十分なメモリーがあるかどうか確認したあと，再度ファイル名で示されたファイルに対するファイル状態の変更を試みてください。

KAVT2023-E

Memory became insufficient. (保守情報)

メモリー不足が発生しました（保守情報）

メモリー不足が発生しました。

（S）

次回監視間隔で再度ファイルの状態が更新されていないかチェックします。または，該当するジョブを異常終了させます。

（O）

プログラムを実行するのに十分なメモリーがあるかどうか確認してください。JP1/AJS3 - Viewを使用してファイル監視ジョブが異常終了していないかどうかチェックしてください。異常終了しているファイル監視ジョブがあった場合には，再度登録してください。

KAVT2024-W

The file information could not be obtained. The file monitoring event may not have occurred. (ファイル名, 保守情報)

監視対象ファイルの情報の取得に失敗しました。イベントが発行できなかった可能性があります（ファイル名，保守情報）

監視対象ファイルのファイル状態の取得に失敗しました。

（S）

監視対象ファイルの現在の状態がわかりませんでした。次回監視間隔で再度状態をチェックします。次回監視間隔までに行われたファイルの状態変更は検知できません。

（O）

次のことを確認してください。

リソース不足が発生していないか。

Windows版のJP1/AJS3を使用している場合，監視対象ファイルのファイルサイズが2ギガバイトを超えていないか。

2ギガバイト以上のファイルを監視する場合は，ラージファイル対応オプションを指定してください。

監視対象ファイルが更新中でないか。

ファイル状態の変更が検知できなかった場合，ファイルの状態を確認して再度ファイル名で示されたファイルに対するファイル状態の変更を試みてください。

KAVT2025-E

You cannot specify 10 for the file monitoring interval.

監視間隔は10秒以上に設定してください

監視間隔は10秒以上に設定してください。

（S）

設定された監視間隔値が不正なため，該当するファイル監視ジョブを異常終了します。

（O）

10秒以下の監視間隔が設定できる条件に当てはまるか見直してください。

KAVT2026-E

The name of the file to be monitored cannot be obtained. (保守情報1)(保守情報2)

監視対象ファイル名の取得に失敗しました。(保守情報1)(保守情報2)

監視対象ファイル名の取得に失敗しました。

（S）

監視対象ファイル名を取得する際にエラーが発生しました。該当するジョブを異常終了します。

（O）

次のことを確認してください。

監視対象となっているディレクトリやファイルがオープン可能な状態か

監視対象のディレクトリが存在しない場合は作成してください。

UNIXの場合，保守情報1に4096が表示されているときはJP1/AJS3を起動したカレントディレクトリが削除されていないか※

削除されている場合は，JP1/AJS3を再起動してください。

注※

JP1/AJS3を起動した際のカレントディレクトリを削除しないでください。誤って削除した場合はJP1/AJS3の再起動が必要です。

なお，JP1/AJS3のカレントディレクトリは，JP1/AJS3の起動方法などによって異なります。起動方法の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　6.1.1 JP1/AJS3のサービスを手動で起動する」を参照してください。

KAVT2028-E

An attempt to start the file monitoring process failed. (保守情報) (保守情報)

ファイル監視プロセスの起動処理に失敗しました。（保守情報）（保守情報）

ファイル監視プロセスの起動処理に失敗しました。

（S）

ファイル監視プロセスの起動処理中に続行できないエラーが発生したため，プロセスを終了します。

（O）

次のことを確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT2029-E

An attempt to obtain pipe data failed. (保守情報) (保守情報)

パイプデータの取得に失敗しました。 (保守情報)(保守情報)

エージェントからのパイプデータを受信できませんでした。

（S）

エージェントとのパイプ処理でエラーが発生したため，ファイル監視プロセスを終了します。

（O）

次のことを確認したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持っているか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT2030-E

An attempt to send pipe data failed. (保守情報)(保守情報)

パイプデータの送信に失敗しました。 (保守情報)(保守情報)

エージェントへのパイプデータを送信できませんでした。

（S）

エージェントとのパイプ処理でエラーが発生しました。発生個所によってはファイル監視プロセスを終了します。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3のインストール時に作成されたディレクトリを誤って削除してないか。

KAVT2031-E

An error occurred during the operation of a file. (保守情報)(保守情報)

ファイルの操作中にエラーが発生しました。 (保守情報)(保守情報)

ファイル監視プロセスが扱うファイルへの操作中にエラーが発生しました。

（S）

発生個所によっては該当するジョブが異常終了します。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3のインストール時に作成されたディレクトリを誤って削除していないか。

同時間帯にメッセージ「KAVT2034-W 状態引き継ぎ情報格納ファイルを開けません。状態引き継ぎは行われません。(ファイル名, 保守情報)」が出力されていないか。

出力されている場合は，メッセージKAVT2034-Wの対処方法に従ってください。

Windows版のJP1/AJS3を使用している場合，監視対象ファイルのファイルサイズが2ギガバイトを超えていないか。

2ギガバイト以上のファイルを監視する場合は，ラージファイル対応オプションで，ラージファイルの監視を行う指定をしてください。

同時間帯にメッセージ「KAVT2044-W 監視対象ファイルの情報の取得に失敗しました。ネットワーク障害のため，イベントが発行できなかった可能性があります。(ファイル名, 保守情報)」が出力されていないか。

出力されている場合は，メッセージKAVT2044-Wの対処方法に従ってください。

KAVT2032-E

An error exists in the definition contents of the file monitoring job. (保守情報)(保守情報)

ファイル監視ジョブの定義内容に誤りがあります。 (保守情報)(保守情報)

ファイル監視ジョブの定義内容に誤りがあります。

（S）

ファイル監視ジョブの定義内容に誤りがあるため，該当するジョブを異常終了します。

（O）

定義内容を見直して，再度実行してください。

KAVT2033-E

An attempt to set the next time monitoring failed. (保守情報)(保守情報)

次回監視のための設定に失敗しました。 (保守情報)(保守情報)

次回監視のための設定に失敗しました。

（S）

次回の監視をするための設定でエラーが発生しました。該当するジョブを異常終了します。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3のインストール時に作成されたディレクトリを誤って削除してないか。

KAVT2034-W

The status passing option file cannot be opened. The status passing cannot be executed. (ファイル名, 保守情報)

状態引き継ぎ情報格納ファイルを開けません。状態引き継ぎは行われません。(ファイル名, 保守情報)

ファイル監視ジョブの状態引き継ぎ情報格納ファイルを開けません。ファイルの監視状態の状態引き継ぎは行われず，JP1/AJS3起動時に，停止前の監視しているファイルの状態を引き継がないで処理を行います。

（S）

ファイルの監視状態の状態引き継ぎは行われず，JP1/AJS3起動時に，停止前の監視しているファイルの状態を引き継がないでファイル監視ジョブの処理を行います。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

クラスタの場合，ファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプションの設定が，実行系と待機系で異なっていないか。

クラスタの場合，イベントジョブを使用したDNS運用時に，FQDN形式で運用するための設定が実行系と待機系で異なっていないか。

なお，ファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプションで状態が引き継がれる条件については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.6.2 ファイル監視ジョブの注意事項」を参照してください。

状態が引き継がれない条件のときに，このメッセージが出力された場合は，ファイル監視ジョブが終了したために状態引き継ぎ情報格納ファイルを削除したことによるものです。無視して運用を続行してください。

KAVT2035-E

The name of the file to be monitored includes an invalid character. (ファイル名, 保守情報)

監視対象ファイル名に不正な文字が含まれています。(ファイル名, 保守情報)

監視対象ファイル名に不正な文字が含まれています。

（S）

監視対象となるファイル名に不正な文字が含まれています。該当するジョブは異常終了します。

（O）

監視対象ファイル名が，JP1/AJS3の認識できる文字コードで作成されているかどうか確認してください。

KAVT2036-W

The open file check is impossible because the monitoring target file has no write permission. (ファイル名, 保守情報)

監視対象ファイルに対する書き込み権限がないため、ファイルのオープンチェックができません。(ファイル名, 保守情報)

監視対象ファイルへの書き込み権限がないため，監視対象ファイルのオープンチェックを実行できません。ファイル監視条件成立とは見なしません。

（S）

ファイル監視条件成立と見なさず，処理を続行します。

（O）

JP1/AJS3のサービスアカウントに，監視対象ファイルへの書き込み権限を与えてください。Windowsの場合，監視対象ファイルに読み取り専用のチェックがついている場合は，チェックを外してください。

KAVT2037-W

A macro variable exceeds 4096 bytes.

マクロ変数が4096バイトを超えました

指定監視条件のファイルの更新が発生しましたが，マクロ変数の合計値が4,096バイトを超えました。

（S）

1イベント当たりで使用できる全マクロ変数のデータ量は，変数名を合わせて4,096バイトです。4,096バイトを超えた場合には超えた変数の情報を切り捨てて処理を続けます。

（O）

後続のジョブネット・ジョブの実行状態を確認して，問題ある場合にはジョブの定義を見直してください。

KAVT2038-E

Monitoring can not be continued. Because the information on file of 2 Gbytes or more is contained in the status passing option file. (ファイル名)

状態引き継ぎ情報格納ファイルの中にファイルサイズが2GB以上のファイルに関する情報が含まれていたため、監視を継続できません。(ファイル名)

状態引き継ぎ情報格納ファイルの中にファイルサイズが2ギガバイト以上のファイルに関する情報が含まれていたため，監視を継続できません。

（S）

ジョブが異常終了します。

（O）

ラージファイル対応オプションが「対応しない」になっていないかを確認してください。「対応しない」になっていた場合，JP1/AJS3停止前にラージファイル対応オプションが有効で，かつファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプションが有効であったおそれがあります。

ラージファイル対応オプションを有効にできる場合

「ラージファイル対応オプション」を有効にしてJP1/AJS3を再起動し，ジョブを再実行してください。ただし，JP1/AJS3停止前に監視していたファイルの状態は引き継ぎません。

「ラージファイル対応オプション」を有効にするには，環境設定パラメーターLARGEFILEUSEに「yes」を設定します。環境設定パラメーターについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.11 JP1/AJS3共通情報の環境設定」を参照してください。

ラージファイル対応オプションを有効にできない場合

「ファイル名」に出力されたファイル，または総称名で指定されたディレクトリ配下に2ギガバイト以上のファイルがないことを確認し，監視対象ファイルが監視中に2ギガバイト以上のサイズにならないことを確認の上，ジョブを再実行してください。ただし，JP1/AJS3停止前に監視していたファイルの状態は引き継ぎません。

なお，ファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプションで，状態が引き継がれる条件については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.6.2 ファイル監視ジョブの注意事項」を参照してください。

KAVT2040-W

Failed to execute the command used to perform a close check for the Monitoring Files job. Check whether system resources are insufficient. (host=論理ホスト名, 保守情報)

ファイル監視ジョブのクローズチェックで使用するコマンドの起動に失敗しました。システムリソースが不足していないか確認してください。(host=論理ホスト名, 保守情報)

ファイル監視ジョブのクローズチェックで使用するコマンドの起動に失敗したため，クローズチェックできません。

（S）

次回のファイル監視ジョブの監視間隔の満了時に，再度クローズチェックします。その間，ファイル監視ジョブの成立は遅延します。

次回以降のクローズチェックが正常に終了した場合，統合トレースログにメッセージKAVT2043-Iが出力されます。

（O）

システムのリソース（メモリ，CPU）が不足していないか確認してください。

KAVT2041-W

A timeout occurred during the close check for the Monitoring Files job. Check whether the file system on the network can be accessed. (host=論理ホスト名)

ファイル監視ジョブでクローズチェックがタイムアウトしました。ネットワーク上のファイルシステムにアクセスできるか確認してください。(host=論理ホスト名)

ファイル監視ジョブでクローズチェックがタイムアウトしました。

（S）

次回のファイル監視ジョブの監視間隔の満了時に，再度クローズチェックします。その間，ファイル監視ジョブの成立は遅延します。

次回以降のクローズチェックが正常に終了した場合，統合トレースログにメッセージKAVT2043-Iが出力されます。

（O）

ファイル監視ジョブの実行先ホストに指定したサーバでネットワーク上のファイルシステムをマウントしている場合，当該ファイルシステムにアクセスできるようにしてください。ネットワーク上のファイルシステムをマウントしている環境では，ファイル監視ジョブの詳細定義の［監視対象ファイル名］にローカルディスク上のファイルを指定していても，OSのコマンドの仕様によって，ネットワーク上のファイルシステムにアクセスする場合があります。

KAVT2042-W

The command to be used by the file monitoring process could not be found. (保守情報)

ファイル監視プロセスが使用するコマンドが見つかりません。(保守情報)

ファイル監視プロセスの起動時に，ファイル監視プロセスが使用するコマンドが見つかりませんでした。

ファイル監視ジョブを実行した場合，ファイル監視を正しく行えないことがあります。

（S）

処理を続行します。

（O）

ファイル監視ジョブを使用する場合は，/bin配下または/sbin配下にfuserコマンドが存在するか確認してください。存在しない場合はシステム管理者に連絡してください。

ファイル監視ジョブを使用しない場合は，このメッセージを無視して運用を継続してください。

KAVT2043-I

The close check for the Monitoring Files job is complete. (host=論理ホスト名)

ファイル監視ジョブでクローズチェックが完了しました。(host=論理ホスト名)

ファイル監視ジョブでクローズチェックが完了しました。

メッセージKAVT2040-WまたはメッセージKAVT2041-Wを出力したファイル監視ジョブの実行先ホストでクローズチェックが完了したときに，このメッセージが出力されます。

（S）

監視条件を成立させます。

KAVT2044-W

Failed to acquire information on the monitoring target file. An event might not have occurred due to a network error. (ファイル名, 保守情報)

監視対象ファイルの情報の取得に失敗しました。ネットワーク障害のため，イベントが発行できなかった可能性があります。(ファイル名, 保守情報)

監視対象ファイルの情報の取得に失敗しました。

（S）

監視対象ファイルの現在の状態がわかりませんでした。監視対象ファイルの状態変更は検知できません。

（O）

次のことを確認してください。

ネットワーク障害が発生していないか。

ファイル監視ジョブを実行しているホストから，ネットワークを介したファイルにアクセスできるか。

ネットワーク障害が発生している場合，ネットワーク障害の原因を調べ，原因を解決してください。

KAVT3001-I

Mail was received.

メールを受信しました

メールを受信しました。

（S）

処理を続行します。

KAVT3002-E

Mail could not be received.

メールの受信に失敗しました

メールの受信に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

メールの送受信ができる環境かどうかを確認してください。

KAVT3003-E

Mail could not be saved.

メールの保存に失敗しました

メールを保存できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

ディスク容量や権限など，ファイルが保存できる環境であるか確認してください。

KAVT3006-E

Initialization failed. (発生要因)

初期化に失敗しました（発生要因）

初期化できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

メールを送受信できる環境か確認してください。「発生要因」がメモリー不足の場合は，実行するのに十分なメモリーを確保したあと，再実行してください。

KAVT3012-E

MAPI could not be initialized. (発生要因)

MAPIの初期化に失敗しました（発生要因）

メールの送受信で使用するMAPIを初期化できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

「発生要因」がメモリー不足の場合は，実行するのに十分なメモリーを確保したあと，ジョブを再実行してください。JP1/AJS3のメモリー所要量については，リリースノートの「メモリー所要量およびディスク占有量」を参照してください。

「発生要因」がmapi_code = xxxxxxxx（8けたの16進数）の場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.9.2(4) メール送信ジョブおよびメール受信監視ジョブが異常終了する」を参照して問題を解決したあと，ジョブを再実行してください。

また，JP1/AJS3を使用しないで，Microsoft Outlook単体でメールを送受信できるか，送受信の途中で応答を求めるダイアログボックスが表示されないかを確認してください。送受信できない場合やダイアログボックスが表示される場合は，プロファイルおよびメールアカウントの設定を見直してください。

KAVT3014-E

Logon failed. (mapi_code=保守情報 保守情報 保守情報 保守情報)

ログオンに失敗しました（mapi_code=保守情報 保守情報 保守情報 保守情報）

ログオンできませんでした。

（S）

処理を続行します。

（O）

セットアップで設定したプロファイル名が，正しいか確認してください。

KAVT3015-I

The result of logon. (mapi_code=保守情報 保守情報 保守情報 保守情報)

ログオンの結果（mapi_code=保守情報 保守情報 保守情報 保守情報）

プロファイルへのログオンの結果を出力します。

（S）

処理を続行します。

KAVT3016-E

Profile name used in send processing during logon is not within the definition.

送信処理でログオン時に使用するプロファイル名は定義外です

送信処理でログオン時に使用するプロファイル名を定義していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

セットアップで設定したプロファイル名が正しいか確認したあと，再実行してください。

KAVT3017-E

During send processing, logon failed. (発生要因)

送信処理でログオンに失敗しました（発生要因）

メールの送信処理で，メールシステムにログオンできませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

「発生要因」がメモリー不足の場合は，実行するのに十分なメモリーを確保したあと，ジョブを再実行してください。JP1/AJS3のメモリー所要量については，リリースノートの「メモリー所要量およびディスク占有量」を参照してください。

「発生要因」がmapi_code = xxxxxxxx（8けたの16進数）の場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.9.2(4) メール送信ジョブおよびメール受信監視ジョブが異常終了する」を参照して問題を解決したあと，ジョブを再実行してください。

また，JP1/AJS3を使用しないで，Microsoft Outlook単体でメールを送受信できるか，送受信の途中で応答を求めるダイアログボックスが表示されないかを確認してください。送受信できない場合やダイアログボックスが表示される場合は，プロファイルおよびメールアカウントの設定を見直してください。

KAVT3019-E

The send processing could not be initialized. (発生要因)

送信処理の初期化に失敗しました（発生要因）

メールの送信処理を初期化できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

「発生要因」がメモリー不足の場合は，実行するのに十分なメモリーを確保したあと，ジョブを再実行してください。JP1/AJS3のメモリー所要量については，リリースノートの「メモリー所要量およびディスク占有量」を参照してください。

「発生要因」がmapi_code = xxxxxxxx（8けたの16進数）の場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.9.2(4) メール送信ジョブおよびメール受信監視ジョブが異常終了する」を参照して問題を解決したあと，ジョブを再実行してください。

また，JP1/AJS3を使用しないで，Microsoft Outlook単体でメールを送受信できるか，送受信の途中で応答を求めるダイアログボックスが表示されないかを確認してください。送受信できない場合やダイアログボックスが表示される場合は，プロファイルおよびメールアカウントの設定を見直してください。

KAVT3023-E

Mail could not be initialized. (発生要因)

メールの初期化に失敗しました（発生要因）

送信するメールの属性の初期化に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

「発生要因」がメモリー不足の場合は，実行するのに十分なメモリーを確保したあと，ジョブを再実行してください。JP1/AJS3のメモリー所要量については，リリースノートの「メモリー所要量およびディスク占有量」を参照してください。

「発生要因」がmapi_code = xxxxxxxx（8けたの16進数）の場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.9.2(4) メール送信ジョブおよびメール受信監視ジョブが異常終了する」を参照して問題を解決したあと，ジョブを再実行してください。

また，JP1/AJS3を使用しないで，Microsoft Outlook単体でメールを送受信できるか，送受信の途中で応答を求めるダイアログボックスが表示されないかを確認してください。送受信できない場合やダイアログボックスが表示される場合は，プロファイルおよびメールアカウントの設定を見直してください。

KAVT3025-E

The destination could not be set. (発生要因)

宛先の設定に失敗しました（発生要因）

メールの宛先を設定できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

「発生要因」がメモリー不足の場合は，実行するのに十分なメモリーを確保したあと，ジョブを再実行してください。JP1/AJS3のメモリー所要量については，リリースノートの「メモリー所要量およびディスク占有量」を参照してください。

「発生要因」がmapi_code = xxxxxxxx（8けたの16進数）の場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.9.2(4) メール送信ジョブおよびメール受信監視ジョブが異常終了する」を参照して問題を解決したあと，ジョブを再実行してください。

また，JP1/AJS3を使用しないで，Microsoft Outlook単体でメールを送受信できるか，送受信の途中で応答を求めるダイアログボックスが表示されないかを確認してください。送受信できない場合やダイアログボックスが表示される場合は，プロファイルおよびメールアカウントの設定を見直してください。

KAVT3027-E

Mail to be sent could not be created. (発生要因)

送信メールの作成に失敗しました（発生要因）

送信メールを作成できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

「発生要因」がメモリー不足の場合は，実行するのに十分なメモリーを確保したあと，ジョブを再実行してください。JP1/AJS3のメモリー所要量については，リリースノートの「メモリー所要量およびディスク占有量」を参照してください。

「発生要因」がmapi_code = xxxxxxxx（8けたの16進数）の場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.9.2(4) メール送信ジョブおよびメール受信監視ジョブが異常終了する」を参照して問題を解決したあと，ジョブを再実行してください。

また，JP1/AJS3を使用しないで，Microsoft Outlook単体でメールを送受信できるか，送受信の途中で応答を求めるダイアログボックスが表示されないかを確認してください。送受信できない場合やダイアログボックスが表示される場合は，プロファイルおよびメールアカウントの設定を見直してください。

KAVT3029-I

The text will be reprocessed because memory became insufficient.

メモリー不足の為本文の再処理を行います

メモリー不足のため，本文の再処理をします。

（S）

処理を続行します。

KAVT3030-E

The text could not be reprocessed. (発生要因)

本文の再処理に失敗しました（発生要因）

メールの本文ファイルの処理でエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

本文ファイルを参照するパス，ファイルのアクセス権限などの環境を確認してください。

「発生要因」がメモリー不足の場合は，実行するのに十分なメモリーを確保したあと，ジョブを再実行してください。JP1/AJS3のメモリー所要量については，リリースノートの「メモリー所要量およびディスク占有量」を参照してください。

「発生要因」がmapi_code = xxxxxxxx（8けたの16進数）の場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.9.2(4) メール送信ジョブおよびメール受信監視ジョブが異常終了する」を参照して問題を解決したあと，ジョブを再実行してください。

また，JP1/AJS3を使用しないで，Microsoft Outlook単体でメールを送受信できるか，送受信の途中で応答を求めるダイアログボックスが表示されないかを確認してください。送受信できない場合やダイアログボックスが表示される場合は，プロファイルおよびメールアカウントの設定を見直してください。

KAVT3033-I

The text was re-processed.

本文の再処理に成功しました

本文の再処理に成功しました。

（S）

処理を続行します。

KAVT3034-E

The attached file could not be defined. (発生要因)

添付ファイルの設定に失敗しました（発生要因）

メールの添付ファイルを設定できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

添付ファイルを参照するパス，ファイルのアクセス権限などの環境を確認してください。

「発生要因」がメモリー不足の場合は，実行するのに十分なメモリーを確保したあと，ジョブを再実行してください。JP1/AJS3のメモリー所要量については，リリースノートの「メモリー所要量およびディスク占有量」を参照してください。

「発生要因」がmapi_code = xxxxxxxx（8けたの16進数）の場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.9.2(4) メール送信ジョブおよびメール受信監視ジョブが異常終了する」を参照して問題を解決したあと，ジョブを再実行してください。

KAVT3036-E

Sending failed. (発生要因)

送信処理に失敗しました（発生要因）

送信処理できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

メールを送受信できる環境か確認してください。

「発生要因」がメモリー不足の場合は，実行するのに十分なメモリーを確保したあと，ジョブを再実行してください。JP1/AJS3のメモリー所要量については，リリースノートの「メモリー所要量およびディスク占有量」を参照してください。

「発生要因」がmapi_code = xxxxxxxx（8けたの16進数）の場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.9.2(4) メール送信ジョブおよびメール受信監視ジョブが異常終了する」を参照し問題を解決したあと，再実行してください。

KAVT3038-E

The send processing could not be preprocessed.

送信処理の前処理に失敗しました

送信処理をする前の処理ができませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

メールを送受信できる環境か確認してください。

「発生要因」がメモリー不足の場合は，実行するのに十分なメモリーを確保したあと，ジョブを再実行してください。JP1/AJS3のメモリー所要量については，リリースノートの「メモリー所要量およびディスク占有量」を参照してください。

KAVT3039-E

During send processing, logoff failed. (発生要因)

送信処理でログオフに失敗しました（発生要因）

メールの送信処理で，メールシステムからログオフできませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

「発生要因」がメモリー不足の場合は，実行するのに十分なメモリーを確保したあと，ジョブを再実行してください。JP1/AJS3のメモリー所要量については，リリースノートの「メモリー所要量およびディスク占有量」を参照してください。

「発生要因」がmapi_code = xxxxxxxx（8けたの16進数）の場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.9.2(4) メール送信ジョブおよびメール受信監視ジョブが異常終了する」を参照して問題を解決したあと，ジョブを再実行してください。

また，JP1/AJS3を使用しないでMicrosoft Outlook単体でメールを送受信できるか，送受信の途中で応答を求めるダイアログボックスが表示されないか確認してください。送受信できない場合やダイアログボックスが表示される場合は，プロファイルおよびメールアカウントの設定を見直してください。

KAVT3041-E

The profile name used in the reception processing during logon is not within the definition.

受信処理でログオン時に使用するプロファイル名は定義外です

受信処理でログオン時に使用するプロファイル名を，環境設定に定義していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

セットアップで設定したプロファイル名が正しいか確認したあと，再実行してください。

KAVT3042-E

During reception processing, logon failed. (発生要因)

受信処理でログオンに失敗しました（発生要因）

受信処理でログオンできませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

メールサーバがダウンしていないか，またはプロファイルが正しく作成されているか確認してください。

KAVT3044-E

The reception processing could not be initialized. (発生要因)

受信処理の初期化に失敗しました（発生要因）

受信処理を初期化できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

メールを送受信できる環境か確認してください。「発生要因」がメモリー不足の場合は，実行するのに十分なメモリーを確保したあと，再実行してください。

KAVT3048-E

The list of received mail could not be acquired. (発生要因)

受信メール一覧リストの取得に失敗しました（発生要因）

受信メール一覧リストを取得できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

メールを送受信できる環境か確認してください。「発生要因」がメモリー不足の場合は，実行するのに十分なメモリーを確保したあと，再実行してください。

KAVT3050-E

During reception processing, mail could not be read.

受信処理でメールの読み込みに失敗しました

受信処理でメールを読み込めませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

メールを送受信できる環境か確認してください。

KAVT3051-E

Mail could not be read. (発生要因)

メールの読み込みに失敗しました（発生要因）

メールを読み込めませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

メールを送受信できる環境か確認してください。「発生要因」がメモリー不足の場合は，実行するのに十分なメモリーを確保したあと，再実行してください。

KAVT3054-E

The text could not be acquired. (発生要因)

本文の取得に失敗しました（発生要因）

本文を取得できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

メールを送受信できる環境か，または本文が正しく設定されているか確認してください。「発生要因」がメモリー不足の場合は，実行するのに十分なメモリーを確保したあと，再実行してください。

KAVT3057-E

The data length of the text could not be acquired. (発生要因)

本文のデータ長取得に失敗しました（発生要因）

本文のデータ長を取得できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

メールを再受信できる環境か確認してください。また，本文，または本文ファイルが正しく設定されているか調べてください。

「発生要因」がメモリー不足の場合は，実行するのに十分なメモリーを確保したあと，再実行してください。

KAVT3060-E

The reception time could not be acquired.

受信時刻の取得に失敗しました

受信時刻を取得できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

システム管理者に連絡してください。

KAVT3061-E

The received mail could not be read. (発生要因)

受信するメールの読み込みに失敗しました（発生要因）

受信するメールを読み込めませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

メールを送受信できる環境か確認してください。

「発生要因」がメモリー不足の場合は，実行するのに十分なメモリーを確保したあと，再実行してください。

KAVT3064-E

The list of attached files could not be acquired. (発生要因)

添付ファイル一覧リストの取得に失敗しました（発生要因）

添付ファイル一覧リストを取得できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

添付ファイル一覧リストが正しいか確認してください。

KAVT3066-E

During reception processing, the attached file could not be read.

受信処理でメールの添付ファイルの読み込みに失敗しました

受信処理でメールの添付ファイルを読み込めませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

ディスクの容量が十分か確認してください。

KAVT3067-E

The attached file could not be read. (発生要因)

添付ファイルの読み込みに失敗しました（発生要因）

添付ファイルを読み込めませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

添付ファイルが正しいか確認してください。

KAVT3070-E

The attached file could not be saved. (発生要因)

添付ファイルの保存に失敗しました（発生要因）

添付ファイルを保存できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

添付ファイルを保存できる環境か確認してください。

「発生要因」がメモリー不足の場合は，実行するのに十分なメモリーを確保したあと，再実行してください。

KAVT3073-E

The attached file could not be saved.

添付ファイルは保存できませんでした

添付ファイルは保存できませんでした。

（S）

処理を続行します。

（O）

その前に出力されたメッセージを参照して，要因を特定してください。

KAVT3074-E

The attached file could not be saved because it was an OLE object.

添付ファイルはOLEオブジェクトのため保存できませんでした

メールの添付ファイルはOLEオブジェクトのため保存できませんでした。

（S）

処理を続行します。

（O）

JP1/AJS3のメール連携では，OLEオブジェクトを含む添付ファイルを保存できません。このようなファイルを添付したメールの受信監視はしないでください。

または，メール受信監視ジョブの受信後のオプションで，添付ファイル保存先フォルダを指定しないでください。

KAVT3075-E

An error occurred during the saving of the attached file. (GetLastError=エラーコード file=添付ファイル名)

添付ファイル保存中にエラーが発生しました（GetLastError=エラーコード file=添付ファイル名）

メールの添付ファイルの保存中にエラーが発生しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

表示されるエラーコード（WindowsのGetLastError()関数のリターンコード）を調べて対処してください。

KAVT3076-E

The opening-completed setting failed. (発生要因)

開封済みの設定に失敗しました（発生要因）

開封済みの設定に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

メールを送受信できる環境か確認してください。

「発生要因」がメモリー不足の場合は，実行するのに十分なメモリーを確保したあと，再実行してください。

KAVT3078-E

The text could not be saved.

本文は保存できませんでした

メールの本文を保存できませんでした。

（S）

処理を続行します。

（O）

本文ファイルを保存するパス，保存先のディスク容量，ファイルのアクセス権限などの環境を確認してください。

また，実行するのに十分なメモリーを確保してください。JP1/AJS3のメモリー所要量については，リリースノートの「メモリー所要量およびディスク占有量」を参照してください。

KAVT3079-E

The list file could not be created.

リストファイルは作成できませんでした

メールの添付ファイル一覧であるリストファイルを作成できませんでした。

（S）

処理を続行します。

（O）

リストファイルを保存するパス，保存先のディスク容量，ファイルのアクセス権限などの環境を確認してください。

また，実行するのに十分なメモリーを確保してください。JP1/AJS3のメモリー所要量については，リリースノートの「メモリー所要量およびディスク占有量」を参照してください。

KAVT3080-E

During reception processing, a file could not be saved.

受信処理のファイル保存等に失敗しました

受信処理のファイル保存などに失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

ファイルを保存できる環境か確認してください。

KAVT3081-E

During reception processing, the icon could neither be sent nor received.

受信処理で該当アイコンの通信に失敗しました

受信処理で該当するアイコンの通信に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

メールを送受信できる環境かどうかを確認してください。

KAVT3083-E

Failed to delete mail. (発生要因)

メールの削除に失敗しました（発生要因）

メールの削除に失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

「発生要因」がメモリー不足の場合は，実行するのに十分なメモリーを確保したあと，再実行してください。

KAVT3085-E

The reception processing could not be pre-processed.

受信処理の前処理に失敗しました

受信処理をする前の処理に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

その前に出力されたメッセージを参照して，要因を特定してください。

KAVT3086-E

During reception processing, logoff failed. (発生要因)

受信処理でログオフに失敗しました（発生要因）

受信処理でログオフに失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

メールサーバにログインできる環境か確認してください。

「発生要因」がメモリー不足の場合は，実行するのに十分なメモリーを確保したあと，再実行してください。

KAVT3100-E

An error occurred in Groupmax. (保守情報 保守情報 保守情報 保守情報)

Groupmaxでエラーが発生しました（保守情報 保守情報 保守情報 保守情報）

Groupmaxでエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

Groupmaxのサーバに接続できる環境か確認してください。

KAVT3102-E

Groupmax could not be initialized.

Groupmaxの初期化に失敗しました

Groupmaxの初期化に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

Groupmaxが使用できる環境か，確認してください。

KAVT3103-E

Another user has already logged in to Groupmax<<保守情報>>.

Groupmaxは別ユーザー<<保守情報>>でログイン済みです

Groupmaxは別ユーザーでログイン済みです。

（S）

処理を続行します。

（O）

別のユーザーを使うか，またはログインしているユーザーがログアウトするのを待ってください。

KAVT3104-E

Login to Groupmax failed. (保守情報 保守情報 保守情報 保守情報)

Groupmaxのログインに失敗しました（保守情報 保守情報 保守情報 保守情報）

Groupmaxのログインに失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

Groupmaxにログインできる環境か，確認してください。

KAVT3106-I

Mail reception will now start.

メール受信を開始します

メール受信を開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVT3107-I

Mail sending will now start.

メール送信を開始します

メール送信を開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVT3108-I

This is Groupmax version 2.

Groupmaxはバージョン2です

Groupmaxはバージョン2です。

（S）

処理を続行します。

KAVT3109-I

This is Groupmax version 3.

Groupmaxはバージョン3です

Groupmaxはバージョン3です。

（S）

処理を続行します。

KAVT3110-E

During send processing, sign-in failed.

送信処理でサインインに失敗しました

送信処理でサインインに失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

Groupmaxが使用できる環境か確認してください。

KAVT3111-E

During reception processing, sign-in failed.

受信処理でサインインに失敗しました

受信処理でサインインに失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

Groupmaxが使用できる環境か確認してください。

KAVT3112-E

The parameter is specified incorrectly.

パラメーターが違っています

パラメーターが異なっています。

（S）

処理を中断します。

（O）

誤りがあるパラメーターを修正したあと，再実行してください。

KAVT3200-I

Start process of controling MAPI (Send).

MAPI送信制御プロセスを開始します

MAPI送信制御プロセスを開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVT3201-I

Start process of controling MAPI (Receive).

MAPI受信制御プロセスを開始します

MAPI受信制御プロセスを開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVT3202-I

End process of controling MAPI (Send).

MAPI送信制御プロセスを終了します

MAPI送信制御プロセスを終了します。

（S）

処理を続行します。

KAVT3203-I

End process of controling MAPI (Receive).

MAPI受信制御プロセスを終了します

MAPI受信制御プロセスを終了します。

（S）

処理を続行します。

KAVT3204-E

Failed to create a temporary file. (file=ファイル名 GetLastError=GetLastError番号)

一時ファイルの作成に失敗しました（file=ファイル名 GetLastError=GetLastError番号）

メールシステム連携で使用する一時ファイルの作成に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

「file=ファイル名 GetLastError=GetLastError番号」で，表示されたファイルを作成できない原因を調べてください。

KAVT3205-E

Failed to read a temporary file. (file=ファイル名 GetLastError=GetLastError番号)

一時ファイルの読み込みに失敗しました（file=ファイル名 GetLastError=GetLastError番号）

メールシステム連携で使用する一時ファイルの読み込みに失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

「file=ファイル名 GetLastError=GetLastError番号」で表示されたファイルを読み込めない原因を調べてください。

KAVT3206-E

Failed to create a folder. 作成できなかったフォルダ名

フォルダの作成に失敗しました 作成できなかったフォルダ名

フォルダの作成に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

「作成できなかったフォルダ名」で表示されたフォルダを作成できない原因を調べてください。

KAVT3207-W

The mail data was too long, so it was truncated.(保守情報)

メールのデータのサイズ超過分を切り捨てました(保守情報)

メール送信ジョブの定義に指定したデータのサイズが長過ぎるため，サイズ超過分を切り捨てました。保守情報には，切り捨てられたデータの個所として，次のどちらかが出力されます。

Title

件名が切り捨てられたことを示します。

Text

本文が切り捨てられたことを示します。

（S）

サイズ超過分を切り捨てて，メール送信ジョブの処理を続行します。

（O）

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　12.4.31 ［詳細定義−［メール送信］］ダイアログボックス」，およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　12.4.32 ［詳細定義−［メール送信］−［添付ファイル］］ダイアログボックス」を参照して，メール送信ジョブの定義で指定できる内容の最大バイト数を確認してください。

KAVT3210-W

The send destination address was not found. (保守情報)

送信先メールアドレスは存在しません（保守情報）

指定したメールアドレスが送信先のメールシステム内に見つかりません。または，メールアドレスが登録されているメールシステムが見つかりません。

保守情報にはメール送信ジョブで指定したメールアドレスのうち，見つからないメールアドレスの個数が表示されます。

（S）

見つからないメールアドレスを無視して，処理を続行します。

（O）

指定したメールアドレスが送信先のメールシステムに登録されているか，またはメールシステムが起動されて通信できる状態かを確認してください。

また，送信先のメールアドレスに対して，JP1/AJS3を使用しないでMicrosoft Outlook単体でメールを送受信できるか，送受信の途中で応答を求めるダイアログボックスが表示されないかを確認してください。

送受信できない場合やダイアログボックスが表示される場合は，プロファイル中の次の設定を確認して送受信できるようにして，そのあとでメール送信ジョブを実行してください。

接続先に指定したメールシステム名が正しいか。

指定したメールアカウントが接続先のメールシステムに登録されているか。

メールアカウントに設定したパスワードは正しいか。

プロファイルに設定されている内容に誤りがないか。

KAVT3211-W

The send destination address is ambiguous. 保守情報

送信先メールアドレスはあいまいなアドレスです 保守情報

指定されたメールアドレスでは，メール送信ジョブの送信先を特定できません。

（S）

特定できないメールアドレスを送信先から削除し，メール送信ジョブの処理を続行します。

（O）

保守情報（指定したすべてのメールアドレスのうち，特定できないアドレスの個数）を参照して，指定したメールアドレスが正しいか確認してください。

また，メールサーバに登録されているすべてのアカウントのプロパティをテキストなどの外部ファイルに出力し，指定したメールアドレスが，メールアドレス以外のプロパティ（例：「名」，「姓」，「事業所」など）と重複していないか，検索して確認してください。

メールサーバに登録されているアカウントのプロパティをテキストなどの外部ファイルに出力する方法は，各メールサーバのマニュアルを参照してください。

KAVT3212-E

None of the specified mail addresses exist or all the mail addresses were specified incorrectly, so sending of the mail will now stop. (mapi_code=xxxxxxxx)

送信先メールアドレスが１件も存在しないか、指定されたすべてのメールアドレスが正しくないため、メール送信を中止します （mapi_code=xxxxxxxx）

次に示す原因のため，メール送信を中止します。

メール送信ジョブにメールアドレスが1件も指定されていない。

指定したすべてのメールアドレスが送信先のメールシステム内に見つからない。

指定したメールアドレスが登録されているすべてのメールシステムが見つからない。

（S）

処理を中止します。

（O）

メール送信ジョブにメールアドレスを指定していない場合は指定してください。

指定したメールアドレスが送信先のメールシステムに登録されているか，メールシステムが起動されて通信できる状態か，確認してください。

mapi_codeの内容については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.9.2(4) メール送信ジョブおよびメール受信監視ジョブが異常終了する」を参照してください。

また，送信先のメールアドレスに対して，JP1/AJS3を使用しないで，Microsoft Outlook単体でメールを送受信できるか，送受信の途中で応答を求めるダイアログボックスが表示されないかを確認してください。

送受信できない場合やダイアログボックスが表示される場合は，プロファイル中の次の設定を確認して送受信できるようにし，そのあとでメール送信ジョブを実行してください。

接続先に指定したメールシステム名が正しいか。

指定したメールアカウントが接続先のメールシステムに登録されているか。

メールアカウントに設定したパスワードは正しいか。

プロファイルに設定されている内容に誤りがないか。

KAVT3268-I

Sent mail.

メールを送信しました

メールを送信しました。

（S）

処理を続行します。

KAVT3271-E

Mail could not be sent.

メールの送信に失敗しました

メールの送信に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

直前に出力された，メールの送信に関するエラーまたは警告のメッセージを参照して，対応してください。

KAVT3273-I

Processing of mail sending will now start.

メール送信処理を開始します

メール送信処理を開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVT3274-I

Processing of mail sending will now end.

メール送信処理を終了します

メール送信処理を終了します。

（S）

処理を終了します。

KAVT3275-E

The environment variable is specified incorrectly. (指定したデータ)

環境変数の指定が不正です（指定したデータ）

環境変数を誤って指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

システムのリソースを確認して，再実行してください。

KAVT3276-E

The data is specified incorrectly. (データの種別 = データの内容)

データの指定が不正です（データの種別 = データの内容）

メール送信ジョブで指定しているデータの内容が不正です。

データの種別およびエラーの詳細を次に示します。

"Platform"

プラットフォームの種別が不正です。

"Additional Information of Destination"

宛先の情報が不正です。

"Text File"

本文ファイルの名称が不正です。

"Attach File"

添付ファイルの名称が不正です。

"Attach File List"

添付ファイルのリストファイルの名称が不正です。

（S）

処理を中断します。

（O）

データの種別に応じて，次のことを確認してください。

"Platform"

プラットフォームの種別に「PC」を指定しているか

"Additional Information of Destination"

宛先の先頭に「TO:」，「CC:」，または「BCC:」を指定しているか

"Text File"，"Attach File"，"Attach File List"

ファイルの名称をフルパスで指定しているか，およびWindowsのファイル名の形式として正しいか

正しく指定したあと，メール送信ジョブを再実行してください。

KAVT3277-E

A required item is missing.

必須項目が指定されていません

メール送信ジョブの定義で，宛先またはプロファイル名の指定がありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

宛先およびプロファイル名を指定して，メール送信ジョブを再実行してください。

KAVT3278-E

The parameter is specified incorrectly. (指定したデータ)

パラメーターの指定が不正です（指定したデータ）

パラメーターを誤って指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

誤りがあるパラメーターを修正したあと，再実行してください。

KAVT3279-E

The configuration definition could not be read. (リターンコード)

構成定義情報の読み込みに失敗しました(リターンコード)

メールシステム連携機能で使用する環境設定パラメーターの設定内容がシステムから読み込めません。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3が正しくインストールされているか，またはメールシステム連携機能で使用する環境設定パラメーターに正しく情報が設定されているか確認してください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.3.4 メールシステム連携のための環境設定をする」を参照してください。

また，次に示すアカウントの権限にAdministrators権限が設定されているか確認してください。

JP1/AJS3 - ViewにログインするJP1ユーザーがマッピングされているOSユーザーのアカウント

JP1/AJS3サービスでアカウントにOSユーザーを設定している場合の，OSユーザーのアカウント

メール連携でサービスを使用する場合，JP1/AJS3 Mailサービスに設定しているOSユーザーのアカウント

確認できない場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT3280-E

You are not authorized to access the configuration definition. (リターンコード)

構成定義情報へのアクセス権がありません(リターンコード)

構成定義情報へのアクセス権がありません。メールを送信する場合には，JP1/AJS3の情報を参照できる権限のユーザーで実行する必要があります。

（S）

処理を中断します。

（O）

Administrators権限を持つユーザーで実行してください。

KAVT3281-E

The specified key does not exist in the configuration definition. (リターンコード)

構成定義情報に指定キーが存在しません(リターンコード)

メールシステム連携機能で使用する環境設定パラメーターの設定内容がシステムから読み込めません。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3が正しくインストールされているか，またはメールシステム連携機能で使用する環境設定パラメーターに正しく情報が設定されているか確認してください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.3.4 メールシステム連携のための環境設定をする」を参照してください。

また，次に示すアカウントの権限にAdministrators権限が設定されているか確認してください。

JP1/AJS3 - ViewにログインするJP1ユーザーがマッピングされているOSユーザーのアカウント

JP1/AJS3サービスでアカウントにOSユーザーを設定している場合の，OSユーザーのアカウント

メール連携でサービスを使用する場合，JP1/AJS3 Mailサービスに設定しているOSユーザーのアカウント

確認できない場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT3282-E

An unexpected error occurred. (GetLastError関数のリターンコード)

予期せぬエラーが発生しました(GetLastError関数のリターンコード)

メール送信ジョブで予期しないエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

直前に出力されたメッセージを参照して，またはWindowsのGetLastError()関数のリターンコードを調べて，対処してください。

KAVT3283-E

The process will now stop because the mail monitoring process or service terminated.

メール監視プロセスまたはサービスの停止により処理を中止します

メール監視プロセス，またはサービスの停止によって処理を中止します。

（S）

処理を中断します。

（O）

その前に出力されたメッセージを参照して，要因を特定してください。

KAVT3284-E

Contact with the mail monitoring process or service failed. (GetLastError関数のリターンコード)

メール監視プロセスまたはサービスへの連絡に失敗しました(GetLastError関数のリターンコード)

メール監視プロセス，またはサービスへの連絡に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3のメール監視プロセス，またはサービスが起動しているか確認してください。

KAVT3285-E

Communication with the mail monitoring process or the service failed.

メール監視プロセスまたはサービスへの通信に失敗しました

メール監視プロセス，またはサービスへの通信に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3のメール監視プロセス，またはサービスが起動しているか確認してください。

KAVT3286-E

Communication of mail information failed.

メール情報の通信に失敗しました

メール情報の通信に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3のメール監視プロセス，またはサービスが起動しているか確認してください。

KAVT3287-E

The communication pipe could not be created.

通信パイプの作成に失敗しました

通信パイプの作成に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3のメール監視プロセス，またはサービスが起動しているか確認してください。

KAVT3288-E

The thread could not be created. (GetLastError関数のリターンコード)

スレッドの作成に失敗しました(GetLastError関数のリターンコード)

メール送信ジョブでスレッドの作成に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

WindowsのGetLastError()関数のリターンコードを調べて，対処してください。

対処できない場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT3289-E

Fail to acquire completion status of thread. (GetLastError関数のリターンコード)

スレッドの終了状態の取得に失敗しました(GetLastError関数のリターンコード)

メール送信ジョブでスレッドの終了状態の取得に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

WindowsのGetLastError()関数のリターンコードを調べて，対処してください。

対処できない場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT3290-E

Memory became insufficient.

メモリーが不足しています

メモリーが不足しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

実行するのに十分なメモリーを確保したあと，再実行してください。

KAVT3291-E

JP1/AJS2 mail monitoring process or service is not running. (GetLastError関数のリターンコード)

JP1/AJS2メール監視プロセスまたはサービスが起動していません(GetLastError関数のリターンコード)

JP1/AJS3メール監視プロセス，またはサービスが起動していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3のメール監視プロセス，またはサービスを起動してください。

KAVT3292-E

The installation path for JP1/AJS2 could not be acquired. (リターンコード)

JP1/AJS2のインストールパスが取得できませんでした(リターンコード)

JP1/AJS3のインストールパスが取得できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3が正しくインストールされているか確認してください。または，メール送信ジョブを実行するユーザーに，レジストリーを参照する権限があるか確認してください。

KAVT3293-E

An error was detected in the mail monitoring process or service. (MAPI関数のリターンコード)

メール監視プロセスまたはサービスで異常を検出しました(MAPI関数のリターンコード)

メール監視プロセス，またはサービスで異常を検出しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

次のMAPI Codeと「MAPI関数のリターンコード」を対比してエラーの詳細を調べ，対処してください。また，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング」を参照してください。

8004010D：ディスク容量が不足しています

8004010E：リソースが不足しています

80040111：ログオンに失敗しました

80040115：ネットワーク障害が発生しています

80040116：ディスク入出力エラーです

80040124：メールアカウントが無効になっています

8004010F：送信先アドレスがありません

80040607：送信先アドレスがありません

80040700：送信先アドレスがあいまいです

KAVT3294-E

Operating environment of mail linkage is invalid. (definition=UNIX)

メール連携機能の使用環境が不正です（定義内容=UNIX）

メール連携機能の環境設定で不正な文字が使用されています。

（S）

処理を中断します。

（O）

メールシステム連携機能で使用する環境設定パラメーターに，デスクトップまたはサービスを使用する設定をしてください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.3.4 メールシステム連携のための環境設定をする」を参照してください。

KAVT3295-E

No environment has been defined.

環境設定がされていません

メール連携の設定がされていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

メールシステム連携機能で使用する環境設定パラメーターに，デスクトップまたはサービスを使用する設定をしてください。そのあと，メール監視プロセス，またはメールサービスを起動し，メール送信ジョブを実行してください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.3.4 メールシステム連携のための環境設定をする」を参照してください。

KAVT3296-E

The environment settings include an invalid character. (definition=実行モード)

環境設定に不正な文字が設定されています（定義内容=実行モード）

メール連携機能の環境設定で不正な文字が使用されています。

（S）

処理を中断します。

（O）

メッセージの（定義内容=実行モード）に表示された内容を確認したあと，［マネージャー環境設定］ダイアログボックスまたは［エージェント環境設定］ダイアログボックスの［メール連携］タブで，メール連携機能でデスクトップまたはサービスを使用する設定をしてください。

KAVT3297-E

The length of the text exceeds the maximum.

本文の長さが上限を超えました

本文の長さが上限を超えました。

（S）

処理を中断します。

（O）

本文の上限値を確認してください。上限値については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　12. ウィンドウとダイアログボックス」を参照してください。

KAVT3298-E

The folder specified for storing mail text files does not exist. (フォルダ名)

指定された本文ファイルを格納するフォルダが存在しません ( フォルダ名 )

指定された本文ファイルを格納するフォルダがありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

指定したファイルの格納フォルダがあるか確認してください。

KAVT3299-E

The folder specified for storing the attached files does not exist. (フォルダ名)

指定された添付ファイル格納フォルダが存在しません ( フォルダ名 )

指定された添付ファイル格納フォルダがありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

指定したファイルの格納フォルダがあるか確認してください。

KAVT3300-E

The folder specified for storing the list of attached files does not exist. (フォルダ名)

指定された添付ファイルリストを格納するフォルダが存在しません (フォルダ名)

指定された添付ファイルリストを格納するフォルダがありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

指定したファイルの格納フォルダがあるか確認してください。

KAVT3301-E

The specified mail text file does not exist. (ファイル名)

指定された本文ファイルは存在しません ( ファイル名 )

指定された本文ファイルはありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

指定したファイルがあるか確認してください。

KAVT3302-E

The text file could not be read. (ファイル名)

本文ファイルの読み込みに失敗しました ( ファイル名 )

本文ファイルの読み込みに失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

指定したファイルが正しいか確認してください。

KAVT3303-E

The specified attached file or files do not exist.

指定された添付ファイルまたは添付ファイルリストは存在しません

指定された添付ファイル，または添付ファイルリストはありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

指定したファイルがあるか確認してください。

KAVT3304-E

The attached files or list of attached files could not be read.

添付ファイルまたは添付ファイルリストの読み込みに失敗しました

添付ファイル，または添付ファイルリストの読み込みに失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

指定したファイルが正しいか確認してください。

KAVT3306-W

After an email was sent, a timeout occurred in the email sending job.(JOBID = ジョブ番号)

メール送信ジョブでメールの送信後にタイムアウトが発生しました(JOBID = ジョブ番号)

メール送信ジョブで，メールを送信してからメール送信ジョブが終了するまでの間に，メール送信プロセスの処理が待ち状態になりました。そのあと，タイムアウトが発生しました。

メール送信ジョブに定義されたメールの内容は，すでに送信されています。

（S）

処理を続行します。

（O）

このメッセージが頻繁に出力される場合は，メール送信ジョブ実行中の，メッセージが出力された時刻の前後について，次のことを確認して対処してください。

メールサーバとのネットワーク環境に問題がなかったかどうか。

ダイアログボックスなど，応答を求める画面が表示されなかったかどうか。

KAVT3307-W

Before an email was sent, a timeout occurred in the email sending job. The processing to send the email will be retried.(JOBID = ジョブ番号)

メール送信ジョブでメールの送信前にタイムアウトが発生したため，メール送信処理をリトライします(JOBID = ジョブ番号)

メール送信ジョブで，メール送信ジョブの処理を開始してからメールを送信するまでの間に，メール送信プロセスの処理が待ち状態になりました。そのあと，タイムアウトが発生しました。

メール送信ジョブに定義されたメールの内容は送信されていないため，メール送信処理をリトライします。

（S）

処理を続行します。

（O）

このメッセージが頻繁に出力される場合は，メール送信ジョブ実行中の，メッセージが出力された時刻の前後について，次のことを確認して対処してください。

メールサーバとのネットワーク環境に問題がなかったかどうか。

ダイアログボックスなど，応答を求める画面が表示されなかったかどうか。

KAVT3308-E

The processing to send an email by the email sending job was retried, but the retry timed out.(JOBID = ジョブ番号)

メール送信ジョブでメール送信処理のリトライアウトが発生しました(JOBID = ジョブ番号)

メール送信ジョブで，メール送信ジョブの処理を開始してからメールを送信するまでの間に，メール送信プロセスの処理が待ち状態になりました。そのあと，タイムアウトが発生しました。

また，待ち状態が解消されなかったため，リトライアウトが発生し，メールを送信できませんでした。

（S）

メール送信ジョブを異常終了します。

（O）

メール送信ジョブ実行中の，メッセージが出力された時刻の前後について，次のことを確認して対処してください。

メールサーバとのネットワーク環境に問題がなかったかどうか。

ダイアログボックスなど，応答を求める画面が表示されなかったかどうか。

KAVT3401-I

Start JP1/AJS2 Mail monitor process.

JP1/AJS2メール監視プロセスを起動します

JP1/AJS3メール監視プロセスを起動します。

（S）

処理を続行します。

KAVT3402-I

The JP1/AJS2 mail monitoring process started.

JP1/AJS2メール監視プロセスを起動しました

JP1/AJS3メール監視プロセスを起動しました。

（S）

処理を続行します。

KAVT3403-I

Start JP1/AJS2 Mail monitoring service.

JP1/AJS2メール監視サービスを起動します

JP1/AJS3メール監視サービスを起動します。

（S）

処理を続行します。

KAVT3404-I

The JP1/AJS2 mail monitoring service started.

JP1/AJS2メール監視サービスを起動しました

JP1/AJS3メール監視サービスを起動しました。

（S）

処理を続行します。

KAVT3405-I

The JP1/AJS2 mail monitoring process will now end.

JP1/AJS2メール監視プロセスを停止します

JP1/AJS3メール監視プロセスを停止します。

（S）

処理を続行します。

KAVT3406-I

JP1/AJS2 Mail monitoring process stopped.

JP1/AJS2メール監視プロセスを停止しました

JP1/AJS3メール監視プロセスを停止しました。

（S）

処理を終了します。

KAVT3407-I

The JP1/AJS2 mail monitoring service will now end.

JP1/AJS2メール監視サービスを停止します

JP1/AJS3メール監視サービスを停止します。

（S）

処理を続行します。

KAVT3408-I

JP1/AJS2 Mail service stopped.

JP1/AJS2メール監視サービスを停止しました

JP1/AJS3メール監視サービスを停止しました。

（S）

処理を終了します。

KAVT3409-E

The environment definition could not be read.

環境定義の読み込みに失敗しました

メールシステム連携機能で使用する環境設定パラメーターの設定内容がシステムから読み込めません。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3が正しくインストールされているか，またはメールシステム連携機能で使用する環境設定パラメーターに正しく情報が設定されているか確認してください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.3.4 メールシステム連携のための環境設定をする」を参照してください。

また，次に示すアカウントの権限にAdministrators権限が設定されているか確認してください。

JP1/AJS3 - ViewにログインするJP1ユーザーがマッピングされているOSユーザーのアカウント

JP1/AJS3サービスでアカウントにOSユーザーを設定している場合の，OSユーザーのアカウント

メール連携でサービスを使用する場合，JP1/AJS3 Mailサービスに設定しているOSユーザーのアカウント

確認できない場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT3420-W

The data set for inheritance information (切り詰められたデータのマクロ変数名) is too long and was truncated to マクロ変数の最大サイズ bytes.

引継ぎ情報( 切り詰められたデータのマクロ変数名 )に設定するデータが長いため、マクロ変数の最大サイズバイトに切り詰めました

引き継ぎ情報の設定するデータが，マクロ変数の最大サイズより大きいため，データを最大サイズに切り詰めました。

（S）

処理を続行します。

（O）

後続のジョブが正しく動作できたかを確認してください。

KAVT3451-I

The mail linkage communication process will now start.

メール連携通信プロセスを起動します

メール連携通信プロセスを起動します。

（S）

処理を続行します。

KAVT3452-I

The mail linkage communication process started.

メール連携通信プロセスが起動しました

メール連携通信プロセスが起動しました。

（S）

処理を続行します。

KAVT3453-I

The mail linkage communication process stopped.

メール連携通信プロセスを停止しました

メール連携通信プロセスを停止しました。

（S）

処理を終了します。

KAVT3454-I

Mail reception monitoring will now start.

メール受信監視を開始します

メール受信監視を開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVT3455-E

Mail reception monitoring will now stop.

メール受信監視を中止します

メール受信監視を中止します。

（S）

処理を続行します。

（O）

次の操作をした場合，メール受信監視ジョブは終了状態となるため，このメッセージが出力されます。

ジョブ状態変更や強制終了をして，ジョブネット上のメール受信監視ジョブの状態を変更した。

ジョブネット上のメール受信監視ジョブの実行中に，マネージャーホストを再起動した。

ジョブネット上のメール受信監視ジョブの実行中に，マネージャーホストでスケジューラーサービスを停止した上で，jpomanevresetコマンドを実行した。

ジョブネット上のメール受信監視ジョブの実行中に，エージェントホストを停止した。

これらに該当しない場合には，統合トレースログからこのメッセージの出力前に出力されたエラーメッセージを参照して，原因を特定してください。

KAVT3456-I

The reception of messages that satisfy the conditions was confirmed.

条件にあったメールの受信を確認しました

条件に合ったメールの受信を確認しました。

（S）

処理を続行します。

KAVT3457-I

Monitoring of mail reception will now end because the time-out period elapsed.

打ち切り時間になったため、メール受信監視を終了します

打ち切り時間になったため，メール受信監視を終了します。

（S）

処理を続行します。

KAVT3458-I

Method of mail monitor is "JP1/AJS2 Mail Service" か "JP1/AJS2 Mail Process".

メール監視の方法=メール連携の方法（"JP1/AJS2 Mail Service" か "JP1/AJS2 Mail Process"）が設定されます。

メール監視の方法を設定します。

（S）

処理を続行します。

KAVT3459-E

Method of mail monitor is not established. Please set up environment.

メール監視の方法が設定されていません。環境設定を行ってください。

環境定義の情報を確認したあと，再実行してください。

（S）

処理を中断します。

（O）

環境定義の情報を確認したあと，再実行してください。

KAVT3460-E

Cannot recognize method of mail monitoring. Please set up environment again. (設定内容)

メール監視の方法を認識できません。環境設定をやり直してください。(設定内容)

メール連携機能の環境設定で不正な文字が使用されています。

（S）

処理を中断します。

（O）

メッセージの（設定内容）に表示された内容を確認したあと，メールシステム連携機能で使用する環境設定パラメーターに，デスクトップまたはサービスを使用する設定をしてください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.3.4 メールシステム連携のための環境設定をする」を参照してください。

KAVT3461-W

An error occurred during creation of a macro variable.

マクロ変数作成中にエラーが発生しました

マクロ変数作成中にエラーが発生しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

その前に出力されたエラーメッセージを参照して原因を特定してください。

KAVT3462-W

A macro variable exceeds 4096 bytes. Some macro variables could not be created.

マクロ変数が4096バイトを越えました。作成できなかったマクロ変数があります。

マクロ変数が4,096バイトを超えました。作成できなかったマクロ変数があります。

（S）

処理を続行します。

（O）

マクロ変数は4,096バイトを超えないように設定してください。

KAVT3463-E

The platform is specified incorrectly.

プラットフォームの指定に誤りがあります

プラットフォームを誤って指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

プラットフォームを確認したあと，再実行してください。

KAVT3464-W

The mail monitoring process or service is not running.

メール監視プロセスまたはサービスが起動していません

メール監視プロセス，またはサービスが起動していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

メール監視プロセス，またはサービスを起動してください。

KAVT3465-I

Start of the mail monitoring process or service was confirmed.

メール監視プロセスまたはサービスの起動を確認しました

メール監視プロセス，またはサービスの起動を確認しました。

（S）

処理を続行します。

KAVT3466-E

The definition of the mail monitoring job is invalid.

メール受信監視ジョブの定義に誤りがあります

メール受信監視ジョブを誤って定義しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

メール受信監視ジョブの定義を修正したあと，再実行してください。

KAVT3467-E

Memory became insufficient.

メモリー不足が発生しました

メモリー不足が発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

実行するのに十分なメモリーを確保したあと，再実行してください。

KAVT3468-E

An event for canceling registration of a job could not be created.

ジョブ登録解除用イベントの作成に失敗しました

ジョブ登録解除用イベントの作成に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

イベントサーバの状態を確認してください。

KAVT3469-E

The option for not linking mail is selected. Mail reception will not be monitored.

メール連携をしない状態が選択されています。メール受信監視は行いません。

メール連携の設定がされていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

メールシステム連携機能で使用する環境設定パラメーターに，デスクトップまたはサービスを使用する設定をしてください。そのあと，メール監視プロセス，またはメールサービスを起動し，メール受信監視ジョブを実行してください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.3.4 メールシステム連携のための環境設定をする」を参照してください。

KAVT3473-E

The count of the mail monitoring job is over a max job's count. (Max job's count=制限登録数)

メール受信監視ジョブの登録数が制限値（制限登録数）を越えました

メール受信監視ジョブの登録数が，制限値を超えました。

（S）

処理を中断します。

（O）

必要に応じて，制限値以下になるように，メール受信監視ジョブの登録を解除してください。

制限値については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.6.1(1) 受信したメールの監視条件と判定方法」の注意事項を参照してください。

KAVT3499-E

An unexpected error occurred. (保守情報)

予期しないエラーが発生しました ( 保守情報 )

メール受信監視ジョブのプロセス間通信でエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

直前に出力されたメッセージを参照して，または保守情報（WindowsのGetLastError関数のリターンコード）を調べて，対処してください。

KAVT3501-I

The mail reception process will now start.

メール受信プロセスを開始します

メール受信プロセスを開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVT3502-I

The mail reception process will now end.

メール受信プロセスを終了します

メール受信プロセスを終了します。

（S）

処理を終了します。

KAVT3504-E

Failed to analyze job data. (DBデータ) (関数のエラーコード)

ジョブデータの解析に失敗しました(DBデータ)(関数のエラーコード)

ジョブのデータを解析する関数で失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブの定義に誤りがないか確認してください。

KAVT3512-E

Memory became insufficient. (保守情報)

メモリー不足が発生しました(保守情報)

メモリー不足が発生しました。

（S）

該当する処理を打ち切り，処理を続行します。

（O）

システム内に空き領域があるか確認してください。

KAVT3513-E

Failed to get Pipe Data (保守情報) (保守情報)

パイプデータの取得に失敗しました(保守情報)(保守情報)

エージェントからのパイプの受信に失敗しました。

（S）

パイプの処理を打ち切ります。発生個所によって，メール受信プロセスを終了します。ジョブの実行状態が正しくないおそれがあります。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT3514-E

Failed to send Pipe Data (保守情報) (保守情報)

パイプデータの送信に失敗しました(保守情報)(保守情報)

エージェントへのパイプの送信に失敗しました。

（S）

パイプの処理を打ち切り，処理を続行します。ジョブの実行状態が正しくないおそれがあります。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT3515-E

An auxiliary file could not be opened. （保守情報）（保守情報）

補助ファイルのオープンに失敗しました(保守情報)(保守情報)

エージェントからの補助ファイルのオープンに失敗しました。

（S）

該当するジョブの要求を異常終了します。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT3519-W

A macro variable exceeds 4096 bytes.

マクロ変数が4096バイトを超えました

変換後のマクロ変数が4,096バイトを超えました。

（S）

変換後のマクロ変数が4,096バイトを超えたため，以降のマクロ変数を切り捨てて処理を続行します。

（O）

マクロ変数のうち4,096バイトを超えた部分が渡っていません。確認して，問題がある場合にはジョブの定義を見直してください。

KAVT3520-E

Failed to start. (保守情報) (保守情報)

起動処理に失敗しました(保守情報)(保守情報)

プロセスの起動準備処理に失敗しました。

（S）

メール受信プロセスを終了します。

（O）

メール受信プロセスを再起動してください。

KAVT3521-W

An error occurred during analysis of macro variables. (保守情報) (保守情報)

マクロ変数の解析でエラーが発生しました(保守情報)(保守情報)

マクロ変数の解析処理でエラーが発生しました。

（S）

マクロ変数を作成しないで，ジョブを異常終了させます。

（O）

必要に応じて，ジョブを再実行してください。

KAVT3522-W

Information could not be output. (保守情報) (保守情報)

情報の出力に失敗しました(保守情報)(保守情報)

標準エラー出力への情報の出力に失敗しました。

（S）

メモリーが不足したため，情報を出力しないで，処理を続行します。

（O）

システム内の空き領域があるか確認してください。

KAVT3523-W

Forced termination request received.

強制終了要求を受け付けました

強制終了要求を受け付けました。ジョブを強制終了します。

（S）

強制終了要求によって，該当するジョブを強制終了します。

KAVT3524-W

Cancel time up.

打ち切り時間が経過しました

打ち切り時間が経過しました。ジョブを打ち切ります。

（S）

打ち切り時間指定によって，該当するジョブを打ち切り終了します。

KAVT3525-W

Mail Lock File(保守情報)could not be created.(保守情報)(保守情報)

ロックファイル(保守情報)の作成に失敗しました(保守情報)(保守情報)

ファイルをロックするためのロックファイルの作成でエラーが発生しました。

（S）

処理を中断し，監視間隔を待ったあと，処理を続行します。

（O）

本メッセージが連続して出力される場合，保守情報からエラーの要因を調査してください。

KAVT3526-W

Mail File(保守情報)can not be locked, because the file is being used by another application.

メールファイル（保守情報）が他プログラムで使用中のためロックできません

監視しているメールファイルにロックが掛かっているため，ロック処理に失敗しました。

（S）

処理を中断し，監視間隔を待ったあと，処理を続行します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT3528-W

Mail File(保守情報)could not be opened.(保守情報)

メールファイル(保守情報)のオープンに失敗しました(保守情報)

メールファイルのオープンに失敗しました。

（S）

該当する処理を打ち切り，処理を続行します。

（O）

ファイルがオープンされなかった原因を，保守情報から調べて対処してください。

KAVT3530-E

A mail lock file (ロックファイル名) could not be released. (保守情報) (保守情報，システムのエラーメッセージ)

ロックファイル(ロックファイル名)の解除に失敗しました(保守情報)(保守情報,システムのエラーメッセージ)

ロックファイルの解除に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

内部エラーのため資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVT3531-W

Mail File(保守情報)could not be read.(保守情報)(保守情報)

メールファイル(保守情報)の読み込みに失敗しました(保守情報)(保守情報)

メールファイルの読み込みに失敗しました。

（S）

該当する処理を打ち切り，処理を続行します。

（O）

ファイルが読み込まれなかった原因を，保守情報から調べて対処してください。

KAVT3532-W

Mail File(保守情報)could not be deleted.(保守情報)(保守情報)

メールファイル(保守情報)の削除に失敗しました(保守情報)(保守情報)

メールファイルの削除に失敗しました。

（S）

該当する処理を打ち切り，処理を続行します。

（O）

ファイルが削除されなかった原因を，保守情報から調べて対処してください。

KAVT3533-W

A mail file (メールファイル名) could not be written. (保守情報) (保守情報) (保守情報，システムのエラーメッセージ)

メールファイル(メールファイル名)の書き込みに失敗しました(保守情報)(保守情報)(保守情報,システムのエラーメッセージ)

メールファイルの書き込みに失敗しました。

（S）

該当する処理を打ち切り，処理を続行します。

（O）

保守情報およびシステムのエラーメッセージから，ファイルが書き込まれなかった原因を調べて，対処してください。

KAVT3534-E

Mail Watching ended. (保守情報) (保守情報)

メール受信プロセスを終了します（保守情報）（保守情報）

メール受信プロセスが異常を検知し終了しました。

（S）

処理中に続行できないエラーが発生したため，メール受信プロセスを終了します。

（O）

直前に出力されているメッセージの対処方法に従ってください。正しく動作させるには，JP1/AJS3を再起動してください。

KAVT3538-W

The environment definition could not be read. (保守情報) (保守情報)

環境定義の読み込みに失敗しました(保守情報)(保守情報)

環境定義の読み込みに失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

環境定義内容を確認したあと，必要に応じて，JP1/AJS3を再起動してください。

KAVT3539-W

No monitoring user name is specified.

監視ユーザー名の指定がありません

環境定義に監視ユーザー名を指定していません。

（S）

処理を続行します。

（O）

環境定義を再定義してください。

KAVT3540-W

No mail file directory is specified.

メールファイルディレクトリの指定がありません

環境定義にメールファイルディレクトリを指定していません。

（S）

処理を続行します。

（O）

環境定義を再定義してください。

KAVT3541-W

The file for saving mail is not specified.

メール保存先ファイルの指定がありません

環境定義にメール保存先ファイルを指定していません。

（S）

処理を続行します。

（O）

環境定義を再定義してください。

KAVT3542-W

The monitoring user name exceeds (指定バイト長) bytes.

監視ユーザー名長が（指定バイト長）バイトを超えています

環境定義の監視ユーザー名の指定が，指定最大バイト長を超えています。

（S）

処理を続行します。

（O）

環境定義を再定義してください。

KAVT3543-W

The mail file directory name exceeds (指定バイト長) bytes.

メールファイルディレクトリ名長が（指定バイト長）バイトを超えています

環境定義のメールファイルディレクトリ名の指定が，指定最大バイト長を超えています。

（S）

処理を続行します。

（O）

環境定義を再定義してください。

KAVT3544-W

The name of the file for saving mail exceeds (指定バイト長) bytes.

メール保存先ファイル名長が（指定バイト長）バイトを超えています

環境定義のメール保存先ファイル名の指定が，指定最大バイト長を超えています。

（S）

処理を続行します。

（O）

環境定義を再定義してください。

KAVT3545-W

No directory is specified for backing up mismatched mail.

不一致メール退避先ディレクトリの指定がありません

環境定義に，不一致メール退避先ディレクトリを指定していません。

（S）

処理を続行します。

（O）

必要に応じて，環境定義を再定義してください。

KAVT3546-W

The name of the directory for backing up mismatched mail exceeds (指定バイト長) bytes.

不一致メール退避先ディレクトリ名長が（指定バイト長）バイトを超えています

環境定義の不一致メール退避先ディレクトリ名の指定が，指定最大バイト長を超えています。

（S）

処理を続行します。

（O）

環境定義を再定義してください。

KAVT3547-W

Information about mail file (メールファイル名) could not be obtained: 保守情報（保守情報，システムのエラーメッセージ）

メールファイル（メールファイル名）の情報取得に失敗しました：保守情報（保守情報，システムのエラーメッセージ）

メールファイルのファイル情報の取得に失敗しました。

（S）

処理を中断し，監視間隔を待って，処理を続行します。

（O）

保守情報およびシステムのエラーメッセージから，ファイル情報が取得されなかった原因を調べて，対処してください。

KAVT3548-W

The input file for the mail filtering application could not be opened: (保守情報，システムのエラーメッセージ)

メールフィルターアプリケーションの入力ファイルのオープンに失敗しました：（保守情報，システムのエラーメッセージ）

メールフィルターアプリケーションの，入力ファイルのオープンに失敗しました。

（S）

処理を中断し，監視間隔を待って，処理を続行します。

（O）

保守情報およびシステムのエラーメッセージから，ファイルがオープンされなかった原因を調べて，対処してください。

KAVT3549-W

The input file for the mail filtering application could not be written to: (保守情報，システムのエラーメッセージ)

メールフィルターアプリケーションの入力ファイルへの書き込みに失敗しました：（保守情報，システムのエラーメッセージ）

メールフィルターアプリケーションの，入力ファイルへの書き込みに失敗しました。

（S）

処理を中断し，監視間隔を待って，処理を続行します。

（O）

保守情報およびシステムのエラーメッセージから，メールが書き込まれなかった原因を調べて，対処してください。

KAVT3550-W

The output file from the mail filtering application could not be read: (保守情報，システムのエラーメッセージ)

メールフィルターアプリケーションからの出力ファイルの読み込みに失敗しました：（保守情報，システムのエラーメッセージ）

メールフィルターアプリケーションの，出力ファイルからの読み込みに失敗しました。

（S）

処理を中断し，監視間隔を待って，処理を続行します。

（O）

保守情報およびシステムのエラーメッセージから，メールが読み込まれなかった原因を調べて，対処してください。

KAVT3551-E

An error occurred in the mail filtering application. Return value: メールフィルターアプリケーションのリターン値

メールフィルターアプリケーションが失敗しました

リターン値：メールフィルターアプリケーションのリターン値

メールフィルターアプリケーションの内部で，エラーが発生してメールが正しく変換されませんでした。

（S）

処理を中断し，監視間隔を待って，処理を続行します。

（O）

メールフィルターアプリケーションを確認してください。

KAVT3552-W

Mail could not be taken out of the mail file.

メールファイルからのメールの取り出しに失敗しました

監視しているユーザーのメールファイルから，メールの取得に失敗しました。

（S）

処理を中断し，監視間隔を待って，処理を続行します。

（O）

監視条件に合致するメールを受信したにもかかわらず，一部のメール受信監視ジョブの監視条件が成立していないおそれがあります。

メールの受信状況を確認した上で，監視条件が成立していないメール受信監視ジョブがないか確認してください。

また，このメッセージが出力されてから，監視条件に合致するメールを受信したにもかかわらず，一部のメール受信監視ジョブの監視条件が成立しない状況が継続する場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT3553-W

The inherited mail file (ファイル名) could not be opened: (保守情報，システムのエラーメッセージ)

引き継ぎメールファイル（ファイル名）のオープンに失敗しました：（保守情報，システムのエラーメッセージ）

引き継ぎ用のメールファイルのオープンに失敗しました。

（S）

引き継ぎ情報がないまま，該当のジョブは終了します。

（O）

保守情報およびシステムのエラーメッセージから，ファイルがオープンされなかった原因を調べて，対処してください。必要に応じて，ジョブを再実行してください。

KAVT3554-W

The inherited mail file (ファイル名) could not be written to: (保守情報，システムのエラーメッセージ)

引き継ぎメールファイル（ファイル名）の書き込みに失敗しました：（保守情報，システムのエラーメッセージ）

引き継ぎ用のメールファイルの書き込みに失敗しました。

（S）

引き継ぎ情報がないまま，該当のジョブは終了します。

（O）

保守情報およびシステムのエラーメッセージから，メールが書き込まれなかった原因を調べて，対処してください。必要に応じて，ジョブを再実行してください。

KAVT3555-W

The inherited mail file (ファイル名) could not be closed: (保守情報，システムのエラーメッセージ)

引き継ぎメールファイル（ファイル名）のクローズに失敗しました：（保守情報，システムのエラーメッセージ）

引き継ぎ用のメールファイルのクローズに失敗しました。

（S）

引き継ぎ情報がないまま，該当のジョブは終了します。

（O）

保守情報およびシステムのエラーメッセージから，ファイルがクローズされなかった原因を調べて，対処してください。必要に応じて，ジョブを再実行してください。

KAVT3556-W

The file for saving mail (ファイル名) could not be opened: (保守情報，システムのエラーメッセージ)

メール保存先ファイル（ファイル名）のオープンに失敗しました：（保守情報，システムのエラーメッセージ）

メール保存先ファイルのオープンに失敗しました。

（S）

該当のジョブは終了して，処理を続行します。

（O）

保守情報およびシステムのエラーメッセージから，ファイルがオープンされなかった原因を調べて，対処してください。必要に応じて，ジョブを再実行してください。

KAVT3557-W

The file for saving mail (ファイル名) could not be written to: (保守情報，システムのエラーメッセージ)

メール保存先ファイル（ファイル名）の書き込みに失敗しました：（保守情報，システムのエラーメッセージ）

メール保存先ファイルの書き込みに失敗しました。

（S）

該当のジョブは終了して，処理を続行します。

（O）

保守情報およびシステムのエラーメッセージから，メールが書き込まれなかった原因を調べて，対処してください。必要に応じて，ジョブを再実行してください。

KAVT3558-W

The file for saving mail (ファイル名) could not be closed: (保守情報，システムのエラーメッセージ)

メール保存先ファイル（ファイル名）のクローズに失敗しました：（保守情報，システムのエラーメッセージ）

メール保存先ファイルのクローズに失敗しました。

（S）

該当のジョブは終了して，処理を続行します。

（O）

保守情報およびシステムのエラーメッセージから，ファイルがクローズされなかった原因を調べて，対処してください。

KAVT3559-E

The mail filtering application could not be called: (保守情報，システムのエラーメッセージ)

メールフィルターアプリケーションの呼び出しに失敗しました：（保守情報，システムのエラーメッセージ）

メールフィルターアプリケーションの呼び出しに失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

メールフィルターアプリケーションを確認してください。

KAVT3560-W

The output file from the mail filtering application could not be opened: (保守情報，システムのエラーメッセージ)

メールフィルターアプリケーションの出力ファイルのオープンに失敗しました：（保守情報，システムのエラーメッセージ）

メールフィルターアプリケーションの，出力ファイルのオープンに失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

保守情報およびシステムのエラーメッセージから，ファイルがオープンされなかった原因を調べて，対処してください。

KAVT3561-W

File information about the mail filtering application could not be obtained: (保守情報，システムのエラーメッセージ)

メールフィルターアプリケーションの出力ファイルの情報取得に失敗しました：（保守情報，システムのエラーメッセージ）

メールフィルターアプリケーションの，出力ファイルの情報取得に失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

保守情報およびシステムのエラーメッセージから，ファイルの情報が取得されなかった原因を調べて，対処してください。

KAVT3562-E

The file output from the mail filtering application contains no mail.

メールフィルターアプリケーションの出力ファイル中にメールがありません

メールフィルターアプリケーションが，出力したファイル中にメールがありませんでした。

（S）

処理を続行します。

（O）

メールフィルターアプリケーションを確認してください。

KAVT3563-W

Unrecognized data exists at the beginning of the mail file.

メールファイルの先頭に認識できないデータが存在します

監視しているメールファイルの先頭に不適切なデータがあります。

（S）

不適切なデータをメールに残し，処理を続行します。

（O）

必要に応じて，JP1/AJS3を停止したあと，不適切なデータを削除してください。

KAVT3564-W

The mail file has no recognizable data.

メールファイル中に認識できるメールがありません

監視しているメールファイル中に不当なデータだけがあります。

（S）

不適切なデータをメールに残し，処理を続行します。

（O）

必要に応じて，JP1/AJS3を停止したあと，不適切なデータを削除してください。

KAVT3565-W

The arrival date of the mail cannot be confirmed.

メールの到着日付が確認できません

メールに到着日付がありませんでした。

（S）

処理を続行します。

（O）

必要に応じて，JP1/AJS3を停止したあと，メールシステムを確認してください。

KAVT3566-W

Mail File could not be compressed.: 保守情報 (保守情報，システムのエラーメッセージ)

メールファイルの縮小に失敗しました：保守情報（保守情報，システムのエラーメッセージ）

メールファイルの縮小処理が失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

保守情報およびシステムのエラーメッセージから，書き換えの処理に失敗した原因を調べて，対処してください。

KAVT3567-W

The mail reception list file (ファイル名) could not be created.

メール受信リストファイル（ファイル名）の作成に失敗しました

メール受信リストファイルの作成に失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

このメッセージの前に出力されているメッセージを参照して対応してください。

KAVT3568-W

The mail reception list file (ファイル名) could not be opened: (保守情報，システムのエラーメッセージ)

メール受信リストファイル（ファイル名）のオープンに失敗しました：（保守情報，システムのエラーメッセージ）

メール受信リストファイルのオープンに失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

保守情報およびシステムのエラーメッセージから，ファイルがオープンされなかった原因を調べて，対処してください。

KAVT3569-W

The mail reception list file (ファイル名) could not be written to: (保守情報，システムのエラーメッセージ)

メール受信リストファイル（ファイル名）の書き込みに失敗しました：（保守情報，システムのエラーメッセージ）

メール受信リストファイルの書き込みに失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

保守情報およびシステムのエラーメッセージから，受信リストが書き込まれなかった原因を調べて，対処してください。

KAVT3570-W

The mail reception list file (ファイル名) could not be closed: (保守情報，システムのエラーメッセージ)

メール受信リストファイル（ファイル名）のクローズに失敗しました：（保守情報，システムのエラーメッセージ）

メール受信リストファイルのクローズに失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

保守情報およびシステムのエラーメッセージから，ファイルがクローズされなかった原因を調べて，対処してください。

KAVT3571-W

The error mail file (ファイル名) could not be opened: (保守情報，システムのエラーメッセージ)

障害用メールファイル（ファイル名）のオープンに失敗しました：（保守情報，システムのエラーメッセージ）

障害用メールファイルのオープンに失敗しました。

（S）

処理を中断し，監視間隔を待って，処理を続行します。

（O）

保守情報およびシステムのエラーメッセージから，ファイルがオープンされなかった原因を調べて，対処してください。

KAVT3572-W

The error mail file (ファイル名) could not be written: (保守情報，システムのエラーメッセージ)

障害用メールファイル（ファイル名）の書き込みに失敗しました：（保守情報，システムのエラーメッセージ）

障害用メールファイルの書き込みに失敗しました。

（S）

処理を中断し，監視間隔を待って，処理を続行します。

（O）

保守情報およびシステムのエラーメッセージから，メールが書き込まれなかった原因を調べて，対処してください。

KAVT3573-W

The error mail file (ファイル名) could not be closed: (保守情報，システムのエラーメッセージ)

障害用メールファイル（ファイル名）のクローズに失敗しました：（保守情報，システムのエラーメッセージ）

障害用メールファイルのクローズに失敗しました。

（S）

処理を中断し，監視間隔を待って，処理を続行します。

（O）

保守情報およびシステムのエラーメッセージから，ファイルがクローズされなかった原因を調べて，対処してください。

KAVT3574-I

Mail was saved in the error mail file (ファイル名).

メールを障害用メールファイル(ファイル名)に退避しました

障害用メールファイルにメールを退避しました。

（S）

処理を続行します。発生個所によっては，処理を中断し，監視間隔を待ってから，処理を再実行します。

（O）

直前に出力されているメッセージの対処方法に従ってください。

KAVT3575-W

The file for storing mismatched mail (ファイル名) could not be opened: (保守情報，システムのエラーメッセージ)

不一致メール退避先ファイル（ファイル名）のオープンに失敗しました：（保守情報，システムのエラーメッセージ）

不一致メール退避先ファイルのオープンに失敗しました。

（S）

処理を中断し，監視間隔を待って，処理を続行します。

（O）

保守情報およびシステムのエラーメッセージから，ファイルがオープンされなかった原因を調べて，対処してください。

KAVT3576-W

The file for storing mismatched mail (ファイル名) could not be written: (保守情報，システムのエラーメッセージ)

不一致メール退避先ファイル（ファイル名）の書き込みに失敗しました：（保守情報，システムのエラーメッセージ）

不一致メール退避先ファイルの書き込みに失敗しました。

（S）

処理を中断し，監視間隔を待って，処理を続行します。

（O）

保守情報およびシステムのエラーメッセージから，メールが書き込まれなかった原因を調べて，対処してください。

KAVT3577-W

The file for storing mismatched mail (ファイル名) could not be closed: (保守情報，システムのエラーメッセージ)

不一致メール退避先ファイル（ファイル名）のクローズに失敗しました：（保守情報，システムのエラーメッセージ）

不一致メール退避先ファイルのクローズに失敗しました。

（S）

処理を中断し，監視間隔を待って，処理を続行します。

（O）

保守情報およびシステムのエラーメッセージから，ファイルがクローズされなかった原因を調べて，対処してください。

KAVT3578-W

The file for storing mismatched mail (ファイル名) cannot be locked, because another application is using the file.

不一致メール退避先ファイル（ファイル名）が他プログラムで使用中のためロックできません

不一致メール退避先ファイルにロックが掛かっているため，ロック処理に失敗しました。

（S）

処理を中断し，次の監視間隔まで待って，処理を再実行します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT3580-I

The mail data table could not be created.

メールデータテーブルの作成に失敗しました

監視メールとジョブ情報を検索するためのメールデータテーブルの作成に失敗しました。

（S）

処理を中断し，監視間隔を待ってから，処理を再実行します。

（O）

直前に出力されているメッセージの対処方法に従ってください。

KAVT3585-W

No monitoring interval is specified.

監視間隔の指定がありません

環境定義に監視間隔を指定していません。

（S）

10分を仮定します。

（O）

必要に応じて，環境定義を再定義してください。

KAVT3586-W

Specify a monitoring interval from 1 to 1,440.

監視間隔は1から1440の範囲で指定してください

環境定義の監視間隔の指定が1〜1,440の指定範囲を超えています。

（S）

10分を仮定します。

（O）

必要に応じて，環境定義を再定義してください。

KAVT3587-W

The inherited mail file could not be created. (ファイル名)

引き継ぎメールファイルの作成に失敗しました(ファイル名)

引き継ぎ用のメールファイルの作成に失敗しました。

（S）

引き継ぎ用メールファイルを作成しないで，ジョブを終了します。

（O）

メール監視ログファイルを参照してください。

KAVT3588-W

The directory could not be created. (ディレクトリ名) (保守情報)

ディレクトリの作成に失敗しました(ディレクトリ名)(保守情報)

ディレクトリの作成に失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

保守情報からディレクトリが作成されなかった原因を調べて，対処してください。

KAVT3593-W

The directory to store inherited information is not specified.

引き継ぎ情報格納ディレクトリの指定がありません

環境定義に引き継ぎ情報ディレクトリを指定していません。

（S）

論理ホスト単位の引き継ぎ情報格納ディレクトリを仮定します。

（O）

必要に応じて，環境定義を再定義してください。

KAVT3594-I

Mail will be monitored.

メールを監視します

ジョブの要求に応じてメールを監視します。

（S）

処理を続行します。

KAVT3595-W

Mail cannot be monitored.

メールを監視できません

メールを監視できる状態ではないため，メールを監視できません。

（S）

処理を続行します。ジョブの要求は受け付けます。

（O）

環境定義を見直したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

KAVT3596-E

Main loop of a mail reception process failed.(保守情報)

メール受信プロセスのメインループに失敗しました(保守情報)

メール受信プロセスのメイン処理の開始に失敗しました。

（S）

メール受信プロセスを終了します。

（O）

システムのリソースが不足していないか，起動したユーザーの権限環境が正しいか確認をして再実行してください。

KAVT3597-E

An error occurred during the access of the file（保守情報）（保守情報）（保守情報，システムのエラーメッセージ）

ファイル(ファイル名)のアクセスでエラーが発生しました(保守情報)(保守情報)(保守情報, システムのエラーメッセージ)

ファイルのアクセスで，エラーが発生しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

次のことを確認してください。

保守情報からファイルがあるか。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

KAVT3598-E

An error occurred during mail reception monitoring: 保守情報 保守情報 保守情報 保守情報

メール受信監視でエラーが発生しました：保守情報 保守情報 保守情報 保守情報

メール受信監視でエラーが発生しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

内部エラーのため資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVT3599-W

The environmental setting parameter is invalid.(パラメーター名)

環境設定パラメーターの指定に誤りがあります(パラメーター名)

環境設定パラメーターの指定に誤りがあります。

（S）

デフォルト値を仮定して処理を続行します。

（O）

必要に応じて，環境定義を再定義してください。

KAVT3700-I

jposendml command will now start.

メール送信コマンドを開始します

メール送信コマンドを開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVT3701-I

sendmail will now start.

sendmailを起動します

sendmailを起動します。

（S）

処理を続行します。

KAVT3702-I

Mail was sent normally.

メールは正常に送信されました

メールは正常に送信されました。

（S）

処理を終了します。

KAVT3703-I

temporary file:("temporaryファイル名")

作業用ファイル：（"temporaryファイル名"）

作業用ファイル名が作成されました。

（S）

処理を続行します。

KAVT3704-E

The command was interrupted.

コマンドは中断されました

コマンドは中断されました。

（S）

処理を中断します。

（O）

別に出力されているメッセージを参考に原因を特定したあと，再実行してください。

KAVT3705-E

Usage: jposendml [-p platform-name]

メール送信の指定が誤っています。

（S）

処理を中断します。

（O）

メール送信を正しく指定してください。

KAVT3706-E

A temporary file could not be created. (file:"temporaryファイル名")

作業用ファイルの作成に失敗しました：（ファイル名：temporaryファイル名）

メール送信時に使用する一時ファイルの作成に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ディスク容量が十分か確認したあと，再実行してください。

KAVT3707-E

The specified platform is invalid. (Platform:"プラットフォーム名")

不正なプラットフォーム名が指定されました：（platform名："プラットフォーム名"）

不正なプラットフォームが指定されました。

（S）

処理を中断します。

（O）

定義を見直して，ジョブを再実行してください。

KAVT3708-E

No platform is specified.

プラットフォームが指定されていません

プラットフォームが指定されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

定義を見直して，ジョブを再実行してください。

KAVT3709-W

The title was too long, so it was truncated.

件名は長すぎるので切りつめられました

送信時に使用する件名が長過ぎるため，切り捨てました。

（S）

処理を続行します。

（O）

JP1/AJS3のジョブの定義を見直してください。

KAVT3710-E

The mail-destination address is invalid: ("メール送信先アドレス")

メール送信先アドレスが不正です：（メール送信先アドレス）

メールの送信先のアドレスを誤って指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

定義を見直したあと，ジョブを再実行してください。

KAVT3711-E

No mail-destination address is specified.

メール送信先アドレスが定義されていません

メールの送信先アドレスを定義していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

定義を見直したあと，ジョブを再実行してください。

KAVT3712-E

The mail-destination address exceeds the maximum length: ("メール送信先アドレス")

メール送信先アドレスの長さが最大値を超えています：（メール送信先アドレス）

メールの送信先アドレスを256バイト以上で指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

定義を見直したあと，ジョブを再実行してください。

KAVT3714-E

No mail text file was found.

メール本文ファイルがありません

メール本文ファイル名を指定しましたが，ファイルがありませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

指定したファイルがあるか確認してください。

KAVT3715-E

The mail text file cannot be read.

メール本文ファイルが読めません

メール本文ファイル名を指定しましたが，ファイルが読めませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

指定したファイルが読めるか確認してください。

KAVT3716-W

Mail text was too long, so it was truncated.

メール本文が長すぎるので切り捨てました

メール本文が長過ぎるため，切り捨てました。

（S）

処理は続行します。

（O）

送信する本文の長さ，および内容を確認してください。

KAVT3717-E

sendmail command caused an error: (error: sendmailコマンドのメッセージ)

sendmailコマンドがエラーになりました：（error：sendmailコマンドのメッセージ）

メール送信時に使用するsendmailコマンドがエラーになりました。

（S）

処理を中断します。

（O）

sendmailコマンドのメッセージから，エラーの原因を調べて対処してください。必要に応じて，ジョブを再実行してください。

KAVT3718-I

Mail has been queued.

メールはキューイングされました

メールはすぐに送信されません。キューイングされてから配信されます。

（S）

正常に送信されます。

（O）

しばらく待っても送信されない場合は，ディスク容量が十分か確認したあと，再実行してください。

KAVT3719-E

sendmail returned an unexpected error. (error: sendmailコマンドのリターンコード)

sendmailが予期しないエラーを返しました：（error：sendmailコマンドのリターンコード）

メール送信時に使用するsendmailが，予期しないエラーを返しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

sendmailコマンドのリターンコードから，エラーの原因を調べて対処してください。必要に応じて，ジョブを再実行してください。

KAVT3720-E

A required program is missing. (program:プログラム名)

必要なプログラムがありません：（プログラム名：プログラム名）

メールを送信するのに必要なプログラムがありません。sendmailコマンドがあるか確認してください。

（S）

処理を中断します。

（O）

メールを送信するのに必要なプログラムがあるかどうか確認したあと，正しく動作できる環境にしてください。

KAVT3721-E

Message Put error. (error: メッセージ出力時のエラーコード, 出力しようとしたメッセージ)

メッセージを出力しようとしましたが，エラーが発生しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

ディスク容量が十分か確認したあと，再実行してください。

KAVT3722-E

jposendml is unusable.

メール送信処理は使用できません

メール送信ジョブの実行先のOSでは，メール送信機能を使用できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

メールシステム連携機能をサポートしているOS環境に実行先を変更して，メール送信ジョブを再実行してください。

KAVT3723-E

Message Put error. (Insufficient memory)

メッセージを出力しようとしましたが，メモリー不足が発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ディスク容量が十分か確認したあと，再実行してください。

KAVT3801-E

Illegal option (-文字) exists.

不正なオプション（-文字）が指定されています

オプションを誤って指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

オプションを正しく指定してください。

KAVT3802-E

Value for option (-オプション) is not specified.

オプション（-オプション）の値が指定されていません

値を必要とするオプションに対して値を指定していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

必要なオプションを指定してください。

KAVT3803-E

Extra argument(s) exist.

余分な引数が指定されています

余分な引数を指定しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

不要な引数を削除してください。

KAVT3804-E

Invalid value for option (-オプション).

オプション（-オプション）の値に誤りがあります

オプションを誤って指定しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

オプションを正しく指定してください。

KAVT3805-E

Option (-オプション) appears twice or more.

オプション（-オプション）が2回以上指定されています

同じオプションを2回以上指定しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

複数あるオプションを一つだけにしてください。

KAVT3806-E

Monitoring User name not specified.

監視ユーザー名の指定がありません

監視ユーザー名を指定していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

監視ユーザー名を指定してください。

KAVT3807-W

Retry processing is canceled.

リトライ処理を打ち切りました

メールファイル排他処理のリトライが，指定されたリトライ打ち切り時間を経過したため打ち切りました。

（S）

処理を中断します。

（O）

メールが送信元へバウンスされるため，必要に応じて，再送してください。

KAVT3810-E

I/O error occurred: 保守情報 保守情報 保守情報 システムのエラーメッセージ

入出力エラーが発生しました：保守情報 保守情報 保守情報 システムのエラーメッセージ

メール配信コマンド実行中に，ファイルの入出力などでI/Oエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT3811-E

Insufficient memory: 保守情報 保守情報 保守情報

メモリー不足が発生しました：保守情報 保守情報 保守情報

メール配信コマンド実行中に，メモリー不足が発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

システム内に，メモリーの空き領域があるか確認してください。

KAVT3814-E

An error occurred in Mail Send Command:保守情報 保守情報 （保守情報）（システムのエラーメッセージ）

メール配信コマンドでエラーが発生しました：保守情報 保守情報 （保守情報） （システムのエラーメッセージ）

（S）

処理を中断します。

（O）

保守情報，およびシステムのエラーメッセージから，エラーの原因を調べて対処してください。

KAVT3820-I

Execute Mail Send Command. : 保守情報 保守情報

メール配信コマンドを実行します：保守情報 保守情報

メール配信コマンドを実行します。

（S）

処理を続行します。

KAVT3821-I

Mail Send Command finished.

メール配信コマンドを終了します

メール配信コマンドが終了しました。

（S）

処理を終了します。

KAVT3823-I

Read a mail.

メールを読み込みます

メール配信コマンドが標準入力からメールを読みます。

（S）

処理を続行します。

KAVT3824-I

Wrote a mail.

メールを書き込みました

メール配信コマンドが，メールファイルにメールを書き込みました。

（S）

処理を続行します。

KAVT3825-E

Failed to access (プロファイル名). (保守情報)

(プロファイル名)へのアクセスに失敗しました(保守情報)

プロファイル名へのアクセス中にエラーが発生しました。

（S）

該当するメール送信ジョブの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

次のことを確認したあと，ジョブを再実行してください。

間違ったプロファイル名を指定していないか。

プロファイル名に対する実行ユーザーの権限設定は正しいか。

jpomailprofコマンドは実行中ではないか。

KAVT3826-E

Failed to bind (IPアドレス). (保守情報)

バインドに失敗しました(IPアドレス) (保守情報)

IPアドレスのバインドに失敗しました。

（S）

該当するメール送信ジョブの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

次のことを確認したあと，ジョブを再実行してください。

バインドするIPアドレスが間違っていないか。

KAVT3828-E

A timeout occurred during a connection to the SMTP server. (SMTPサーバ名:ポート)(保守情報)

SMTPサーバへの接続でタイムアウトが発生しました(SMTPサーバ名:ポート)(保守情報)

SMTPサーバへの接続でタイムアウトが発生しました。

（S）

該当するメール送信ジョブの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

プロファイルのSMTPサーバ名，ポート番号が正しいことを確認したあと，ジョブを再実行してください。

KAVT3829-E

Connection to the SMTP server was refused. (SMTPサーバ名:ポート)(保守情報)

SMTPサーバへの接続が拒否されました(SMTPサーバ名:ポート)(保守情報)

接続先のSMTPサーバへの接続が拒否されました。

（S）

該当するメール送信ジョブの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

次のことを確認したあと，ジョブを再実行してください。

SMTPサーバ名は正しいか。

SMTPサーバの通信用ポートは正しいか。

SMTPサーバがダウンしていないか。

ファイアウォールで通信ポートをブロックしていないか。

KAVT3830-E

The SMTP server rejected the login. (SMTPサーバ名:ポート, SMTP-AUTHの種類)(保守情報)

SMTPサーバがログインを拒否しました(SMTPサーバ名:ポート，SMTP-AUTHの種類)(保守情報)

接続先のSMTPサーバからログインが拒否されました。

（S）

該当するメール送信ジョブの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

プロファイルの認証方式，認証用のアカウント名，および認証用のパスワードを見直したあと，ジョブを再実行してください。

KAVT3831-E

A timeout occurred during a connection to the POP3 server. (POP3サーバ名:ポート)(保守情報)

POP3サーバへの接続でタイムアウトが発生しました(POP3サーバ名:ポート)(保守情報)

POP3サーバへの接続でタイムアウトが発生しました。

（S）

該当するメール送信ジョブの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

プロファイルのPOP3サーバ名，ポート番号が正しいことを確認したあと，ジョブを再実行してください。

KAVT3832-E

Connection to the POP3 server was refused. (POP3サーバ名:ポート)(保守情報)

POP3サーバへの接続が拒否されました(POP3サーバ名:ポート)(保守情報)

接続先のPOP3サーバへの接続が拒否されました。

（S）

該当するメール送信ジョブの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

次のことを確認したあと，ジョブを再実行してください。

POP3サーバ名は正しいか。

POP3サーバの通信用ポートは正しいか。

POP3サーバがダウンしていないか。

ファイアウォールで通信ポートをブロックしていないか。

KAVT3833-E

The POP3 server rejected the login. (POP3サーバ名:ポート)(保守情報)

POP3サーバがログインを拒否しました(POP3サーバ名:ポート)(保守情報)

POP3サーバがログインを拒否しました。

（S）

該当するメール送信ジョブの状態を「異常検出終了」にします。

（O）

プロファイルの認証方式，認証用のアカウント名，および認証用のパスワードを見直したあと，ジョブを再実行してください。

KAVT3834-E

The profile could not be read because it is corrupted. (プロファイル名)(保守情報)

プロファイルが壊れているため，読み込みに失敗しました(プロファイル名)(保守情報)

プロファイルが壊れているため，アクセスできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

jpomailprofコマンドでプロファイルを削除したあと，再作成してください。

KAVT3835-E

A desktop heap shortage occurred. (保守情報)

デスクトップヒープ不足が発生しました(保守情報)

デスクトップヒープ不足が発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

デスクトップヒープ領域不足でメール送信ジョブが異常終了しているおそれがあります。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.3 JP1/AJS3のサービスの設定を変更する必要がある場合（Windows限定）」を参照し，必要であればJP1/AJS3サービスのアカウント変更を行ってください。また，ジョブ実行多重度やシステム全体の起動プロセスを見直すなど，デスクトップヒープ領域が不足しないよう対策してください。

KAVT3836-E

Processing to send the email failed. (プロファイル名)(保守情報)

メール送信処理に失敗しました(プロファイル名)(保守情報)

メール送信処理に失敗しました。

次の原因が考えられます。

宛先のドメイン部に誤りがある

メールサーバが起動していない

プロファイルに定義した認証方式に誤りがある

メモリー不足が発生

メール送信ジョブの処理でタイムアウトが発生

（S）

処理を中断します。

（O）

次のことを確認したあと，ジョブを再実行してください。

宛先のドメイン部に誤りがないか

メールサーバが起動しているか

メールサーバに設定されている認証方式とプロファイルに定義した認証方式が一致しているか

メモリーが不足していないか

環境設定パラメーターEmbeddedMailTimeoutで指定したタイムアウト時間は適切か

プロファイルに定義する認証方式については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　jpomailprof（Windows限定）」を参照してください。

KAVT3837-E

Failed to access (プロファイル名). (保守情報)

(プロファイル名)へのアクセスに失敗しました(保守情報)

(プロファイル名)へのアクセス中にエラーが発生しました。

次の原因が考えられます。

指定したプロファイル名に誤りがある

Administrators権限に対する(プロファイル名)への権限設定に誤りがある

メール送信ジョブを実行中に，jpomailprofコマンドでプロファイルの追加，変更，または削除を行った

（S）

処理を中断します。

（O）

次のことを確認したあと，コマンドを再実行してください。

指定したプロファイル名と同名のプロファイルが存在していないか

ディスクの空き容量は問題ないか

プロファイルにAdministrators権限が設定されているか

メール送信ジョブが実行中ではないか

KAVT3838-E

Failed to write (プロファイル名). (保守情報)

(プロファイル名)の書き込みに失敗しました(保守情報)

(プロファイル名)の書き込みに失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

次のことを確認したあと，コマンドを再実行してください。

ディスクの空き容量に問題ないか

プロファイルにAdministrators権限が設定されているか

メール送信ジョブが実行中ではないか

KAVT3839-E

Failed to delete (プロファイル名). (保守情報)

(プロファイル名)の削除に失敗しました(保守情報)

(プロファイル名)の削除に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

次のことを確認したあと，コマンドを再実行してください。

間違ったプロファイル名を指定していないか

メール送信ジョブが実行中ではないか

KAVT3840-E

The profile could not be created because the number of profiles exceeds the limit. (保守情報)

プロファイルの数が上限を超えているので，作成できません(保守情報)

プロファイルの数が上限を超えているので，作成できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

プロファイル数を見直してください。

KAVT3841-E

The profile (プロファイル名) is invalid. (保守情報)

プロファイル(プロファイル名)が不正です(保守情報)

プロファイル(プロファイル名)が不正です。

（S）

処理を中断します。

（O）

プロファイル名に使用できない文字が指定されています。

次のプロファイル名は指定しないでください。

半角スペース記号から始まる

「.（ピリオド）」一文字

CON，PRN，AUX，CLOCK$，NUL，COM0，COM1，COM2，COM3，COM4，COM5，COM6，COM7，COM8，COM9，LPT0，LPT1，LPT2，LPT3，LPT4，LPT5，LPT6，LPT7，LPT8，LPT9

KAVT3842-E

The profile could not be read because it is corrupted. (プロファイル名)(保守情報)

プロファイルが壊れているため，読み込みに失敗しました(プロファイル名)(保守情報)

プロファイルが壊れているため，読み込みに失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

jpomailprofコマンドでプロファイルを削除したあと，再作成してください。

KAVT3843-E

A desktop heap shortage occurred. (保守情報)

デスクトップヒープ不足が発生しました(保守情報)

デスクトップヒープ不足が発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

デスクトップヒープ領域不足でjpomailprofコマンドが異常終了しているおそれがあります。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.3 JP1/AJS3のサービスの設定を変更する必要がある場合（Windows限定）」を参照し，必要であればJP1/AJS3サービスのアカウント変更を行ってください。また，ジョブ実行多重度やシステム全体の起動プロセスを見直すなど，デスクトップヒープ領域が不足しないよう対策してください。

KAVT3844-E

Failed to create the profile. (保守情報)

プロファイルの作成に失敗しました(保守情報)

プロファイルの作成に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

次のことを確認したあと，コマンドを再実行してください。

JP1/AJS3のインストール先フォルダにあるファイルにアクセスしているプロセスがないか

メモリーが不足していないか

KAVT3845-E

An unexpected error occurred. (保守情報) (保守情報)

予期せぬエラーが発生しました(保守情報) (保守情報)

メール送信ジョブで予期しないエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

システム管理者に連絡してください。

KAVT3846-E

The list of attached files could not be acquired. (保守情報)

添付ファイル一覧リストを取得できませんでした(保守情報)

添付ファイル一覧リストの取得に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

次のことを確認したあと，ジョブを再実行してください。

添付ファイル一覧リストが正しいか

添付ファイル一覧リストに対する実行ユーザーの権限設定は正しいか

KAVT3847-E

Failed to access (パス). (保守情報)

(パス)へのアクセスに失敗しました(保守情報)

「パス」に表示されているパスへのアクセスに失敗しました。

次の原因が考えられます。

Administrators権限に対する「パス」への権限設定に誤りがある

jpomailprofコマンドを，同時に複数実行している

（S）

処理を中断します。

（O）

次のことを確認したあと，コマンドを再実行してください。

「パス」に表示されているパスにAdministrators権限が設定されているか

jpomailprofコマンドが実行中でないか

KAVT3848-E

(プロファイル名) was not found. (保守情報)

(プロファイル名)が見つかりません(保守情報)

「プロファイル名」に表示されているプロファイルが見つかりません。

（S）

処理を中断します。

（O）

プロファイル名が正しいか確認したあと，コマンドを再実行してください。

KAVT3849-E

An unexpected error occurred. (保守情報)

予期せぬエラーが発生しました(保守情報)

コマンドで予期しないエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

システム管理者に連絡してください。

KAVT3850-E

The SMTP host name cannot be resolved. (ホスト名)(保守情報)

SMTPホスト名が名前解決できません(ホスト名)(保守情報)

SMTPホスト名が名前解決できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

エージェントホストのhostsファイル，DNSなどを設定し，名前解決で正しいアドレスが求まることを確認したあと，ジョブを再実行してください。

KAVT3851-E

The POP3 host name cannot be resolved. (ホスト名)(保守情報)

POP3ホスト名が名前解決できません(ホスト名)(保守情報)

POP3ホスト名が名前解決できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

エージェントホストのhostsファイル，DNSなどを設定し，名前解決で正しいアドレスが求まることを確認したあと，ジョブを再実行してください。

KAVT3852-E

The attached file could not be defined. (保守情報)

添付ファイルの設定に失敗しました(保守情報)

メールの添付ファイルを設定できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

次のことを確認したあと，コマンドを再実行してください。

指定した添付ファイルのパスは正しいか

添付ファイルに対する実行ユーザーの権限設定は正しいか

添付ファイル一覧リストに20ファイル以上指定していないか

KAVT4255-E

The data length is invalid. (データ名)

データ長が不正です（データ名）

文字列の長さが不正です。

（S）

処理を中断します。

（O）

指定したデータが正しいか確認してください。

KAVT4256-E

The specified file does not exist. (リターンコード)

指定したファイルは存在しません(リターンコード)

指定したファイルはありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

指定したファイルが正しいか確認してください。

KAVT6001-I

The JP1 event send command has started.

JP1イベント送信コマンドを開始しました

JP1イベント送信コマンドを開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVT6002-I

The JP1 event send command ended.

JP1イベント送信コマンドが終了しました

JP1イベント送信コマンドを終了します。

（S）

処理を続行します。

KAVT6003-E

No event ID is specified.

イベントIDの指定がありません

イベントIDを指定していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

定義を見直してイベントIDが設定されているか確認してください。イベントIDが設定されている場合は，システム管理者に連絡してください。

KAVT6004-E

An error occurred in the event service. (jevsendコマンドのリターンコード)

イベントサービスでエラーが発生しました(jevsendコマンドのリターンコード)

イベントサービスでエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

jevsendコマンドのリターンコードを調査して，原因を特定してください。原因を解決したあと，再実行してください。

KAVT6005-E

The installation path of JP1/Base could not be obtained.

JP1/Baseのインストールパスの取得に失敗しました

JP1/Baseをインストールしているディレクトリの取得に失敗しました。Windowsのレジストリー情報が破壊されているおそれがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/Baseのレジストリー情報を確認してください。

レジストリー情報が破壊されていた場合，JP1/Baseを再インストールしたあと，JP1/AJS3を再起動してから，再度実行してください。

KAVT6006-E

Memory became insufficient.

メモリー不足が発生しました

メモリー不足が発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

プログラムを実行するのに，十分なメモリーがあるかどうか確認して，再度実行してください。

KAVT6100-E

Transmission of the JP1 event was not possible.

JP1イベントの送信ができませんでした

JP1イベントの送信ができませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1イベントが送信できる環境か，また，JP1/Baseのイベントサービスに問題が発生していないかどうか確認してください。

KAVT6101-E

Confirmation of JP1 event arrival was not possible.

JP1イベントの到達確認ができませんでした

JP1イベントの到達確認を設定された回数分だけ確認しましたが，JP1イベントの到達を確認できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1イベントが送信できる環境か，また，JP1/Baseのイベントサービスに問題が発生していないかどうか確認してください。

KAVT6102-I

Event sending host = イベント送信先ホスト名

イベント送信先ホスト=イベント送信先ホスト名

イベント送信先ホスト名を表示します。このメッセージはイベントの到達確認を行う場合だけ出力されます。

（S）

処理を続行します。

KAVT6103-I

The JP1 event was able to transmit a message.

JP1イベントが送信できました

JP1イベントが送信できました。

（S）

処理を終了します。

KAVT6104-E

An attempt to acquire the event sending source host name (自ホスト名) failed. 保守情報

イベント送信先ホスト名（自ホスト名）の取得に失敗しました 保守情報

イベント送信先ホスト名が指定されていなかったため，自ホスト名をイベント送信先ホスト名とします。自ホスト名の取得を実施しましたが，取得に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ネットワーク設定およびホスト名の設定に問題がないかどうか確認してください。解決できない場合は，イベント送信先ホストを指定して再度実行してください。

KAVT7001-I

Timer monitoring process will now start.

タイマー監視プロセスを開始します

実行間隔制御用プロセスを開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVT7002-I

Timer (タイマー値 min) monitoring will now start.

タイマー（タイマー値min）の監視を開始します

タイマーの監視を開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVT7003-I

Timer (タイマー値 min) is over.

タイマー（タイマー値min）が満了しました

タイマーが満了しました。

（S）

処理を終了します。

KAVT7004-I

Timer monitoring process will now end.

タイマー監視プロセスを終了します

実行間隔制御用プロセスを終了します。

（S）

処理を終了します。

KAVT7005-W

The time-out period elapsed.

打ち切り時間が経過しました

打ち切り時間が経過しました。ジョブを打ち切ります。

（S）

処理を中断します。

KAVT7006-W

A kill request was accepted.

強制終了要求を受け付けました

強制終了要求を受け付けました。ジョブを強制終了します。

（S）

処理を中断します。

KAVT7007-E

Timer monitoring process ended. (保守情報)

タイマー監視プロセスを終了します（保守情報）

実行間隔制御用プロセスが異常を検知し終了します。

（S）

処理中に続行できないエラーが発生したためプロセスが終了しました。実行間隔制御ジョブは監視できません。

（O）

イベント・アクション制御の内部的な要因でエラーが発生しているため，システム管理者に連絡して資料を採取してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

KAVT7008-W

The memory for message output became insufficient. (保守情報)

メモリー不足が発生したため、実行結果詳細へのメッセージ出力ができません。(保守情報)

メモリー不足が発生しました。実行結果詳細へのメッセージ出力ができません。

（S）

メモリーが不足したため，実行結果詳細にメッセージを出力しないで処理を続行します。

（O）

メモリーが不足していないか確認してください。

JP1/AJS3のメモリー所要量については，リリースノートの「メモリー所要量およびディスク占有量」を参照してください。

KAVT7009-E

Memory became insufficient. (保守情報)

メモリー不足が発生しました。（保守情報）

メモリー不足が発生しました。当該ジョブを終了します。

（S）

メモリー不足が発生したため，当該ジョブを異常終了させます。

（O）

プログラムを実行するのに十分なメモリーがあるかどうか確認して，エラーとなったイベントジョブをJP1/AJS3 - View上で調べて再度実行してください。

KAVT7010-E

An attempt to start the timer monitoring process failed. (保守情報)(保守情報)

タイマー監視プロセスの起動処理に失敗しました。（保守情報）（保守情報）

実行間隔制御用プロセスの起動処理に失敗しました。

（S）

実行間隔制御用プロセスの起動処理中に，続行できないエラーが発生したためプロセスを終了します。実行間隔制御ジョブは監視できません。

（O）

リソース不足が発生していないか確認をしてください。確認後JP1/AJS3を再起動してください。

KAVT7011-E

An attempt to obtain pipe data failed. (保守情報)(保守情報)

パイプデータの取得に失敗しました。 (保守情報)(保守情報)

エージェントとのプロセス間通信でエラーが発生したため，実行間隔制御用プロセスを終了します。

（S）

エージェントとのプロセス間通信でエラーが発生したため，実行間隔制御用プロセスを終了します。実行間隔制御ジョブは監視できません。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

確認後，JP1/AJS3を再起動してください。

KAVT7012-E

An attempt to send pipe data failed. (保守情報)(保守情報)

パイプデータの送信に失敗しました。 (保守情報)(保守情報)

エージェントへのプロセス間通信に失敗しました。

（S）

エージェントとのプロセス間通信でエラーが発生しました。発生個所によって，実行間隔制御用プロセスを終了します。その場合には，実行間隔制御ジョブは監視できません。実行間隔制御ジョブのイベントの検知が失敗しているおそれがあります。

（O）

システムのリソースが不足していないか，またはJP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを不当に削除していないか確認してください。実行間隔制御用プロセスが起動している場合には，エラーとなったイベントジョブをJP1/AJS3 - View上で調べて再度実行してください。実行間隔制御用プロセスが停止している場合には，JP1/AJS3を再起動してください。

KAVT7013-E

An error occurred during the operation of a file. (保守情報)(保守情報)

ファイルの操作中にエラーが発生しました。 (保守情報)(保守情報)

実行間隔制御用プロセスが扱う情報ファイルのオープンが失敗しました。

（S）

当該ジョブに対する監視開始処理が行えません。

（O）

システムのリソースが不足していないか，またはJP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを不当に削除していないか確認してください。

確認後，エラーとなったイベントジョブをJP1/AJS3 - View上で調べて再度実行してください。

KAVT7014-E

An error exists in the definition contents of the timer monitoring job. (保守情報)(保守情報)

タイマー監視ジョブの定義内容に誤りがあります。 (保守情報)(保守情報)

実行間隔制御ジョブの定義内容に誤りがあります。

（S）

実行間隔制御ジョブの定義内容に誤りがあるため，該当するジョブを異常終了します。

（O）

実行間隔制御ジョブが開始直後に満了するように指定している場合，実行間隔制御ジョブを実行するJP1/AJS3のバージョンが10-00以降かどうかを確認してください。実行間隔制御ジョブを実行するJP1/AJS3のバージョンが10-00より前の場合は，実行間隔制御ジョブの実行エージェントにデフォルト実行エージェント「@SYSTEM」を指定して，再度実行してください。

KAVT7015-E

An attempt to set the next time monitoring failed. (保守情報)(保守情報)

次回監視のための設定に失敗しました。 (保守情報)(保守情報)

システムのリソース不足が発生したために，実行間隔制御ジョブが異常終了します。

（S）

次回の監視を行うための処理でリソース不足が発生しました。当該実行間隔制御ジョブは異常終了します。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

確認後，エラーとなったイベントジョブをJP1/AJS3 - View上で調べて再度実行してください。

KAVT7016-W

A macro variable exceeds 4096 bytes.

マクロ変数が4096バイトを超えました

変換後のマクロ変数が4,096バイトを超えました。

（S）

マクロ変数の最大値は4,096バイトです。4,096バイトを超えた場合には，超えた部分の情報は切り捨てて処理を続けます。

（O）

マクロ変数の4,096バイトを超えた部分は，後続のジョブネット・ジョブに引き継がれません。後続のジョブネット・ジョブの実行状態を確認して，問題ある場合にはジョブの定義を見直してください。

KAVT7017-I

Timer (none condition) is over.

タイマー（無条件）が満了しました

実行間隔制御ジョブに設定された，開始直後に満了オプションが有効のため，実行間隔制御ジョブが待ち時間を待たないで終了しました。

（S）

処理を終了します。

KAVT7501-E

Invalid parameter specification. (指定したパラメーター)

パラメーターの指定が不正です（指定したパラメーター）

JP1/Cm2状態通知ジョブのパラメーターの指定が不正です。

（S）

処理を中断します。

（O）

指定したパラメーターの定義を見直したあと，再実行してください。

KAVT7502-E

Invalid environment variable specification. (指定した環境変数)

環境変数の指定が不正です（指定した環境変数）

JP1/Cm2状態通知ジョブのパラメーターの指定が不正です。

（S）

処理を中断します。

（O）

指定したパラメーターの定義を見直したあと，再実行してください。

KAVT7503-E

Invalid data specification. (指定したデータ)

データの指定が不正です（指定したデータ）

JP1/Cm2状態通知ジョブのパラメーターの指定が不正です。

（S）

処理を中断します。

（O）

指定したパラメーターの定義を見直したあと，再実行してください。

KAVT7506-I

The status report will now start.

状態通知を開始します

状態通知を開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVT7507-I

The status report will now end.

状態通知を終了します

状態通知を終了します。

（S）

処理を終了します。

KAVT7508-E

Could not report status. SNMP service is not installed.

SNMPサービスがインストールされていないため、状態通知を行えませんでした

SNMPサービスがインストールされていないため，状態を通知できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

SNMPサービスをインストールしてください。

KAVT7509-E

Could not report status. SNMP service is not started.

SNMPサービスが起動していないため、状態通知を行えませんでした

SNMPサービスが起動していないため，状態を通知できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

SNMPサービスを起動してください。

KAVT7510-E

Could not report status. SNMP service community name is not established.

SNMPサービスのコミュニティ名が設定されていないため、状態通知を行えませんでした

SNMPサービスのコミュニティ名が設定されていないため，状態を通知できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

SNMPサービスにコミュニティ名を設定してください。

KAVT7511-E

The status could not be reported because the destination of the SNMP service trap was not specified.

SNMPサービスのトラップ送信先が設定されていないため、状態通知を行えませんでした

SNMPサービスのトラップ送信先が設定されていないため，状態を通知できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

SNMPサービスのトラップ送信先を設定してください。

KAVT7512-E

Failed to report status. (Code =状態通知失敗のコード)

状態通知に失敗しました ( Code = 状態通知失敗のコード )

状態通知に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

状態通知失敗のコードが10の場合には，JP1/Cm2状態通知ジョブがスーパーユーザー権限を持ったJP1ユーザーで実行されているかどうか確認してください。

それ以外の場合は，システム管理者に連絡してください。

KAVT7513-E

Error in status specification. (ステータスに指定した文字)

ステータスの指定に誤りがあります（ステータスに指定した文字）

ステータスの指定が正しくありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ステータスを正しく指定してください。

KAVT7514-I

The status was reported. (status=送信した状態, info=送信した付加情報)

状態通知を行いました ( status = 送信した状態, info = 送信した付加情報 )

状態通知をしました。

（S）

処理を終了します。

KAVT7515-E

Memory became insufficient.

メモリー不足が発生しました

メモリー不足が発生しました。ジョブを終了します。

（S）

メモリー不足が発生したため，該当するジョブを異常終了させます。

（O）

プログラムを実行するのに十分なメモリーがあるかどうかを確認し，エラーになったアクションジョブをJP1/AJS3 - View上で調べた上で再度実行してください。

KAVT8001-I

The common environment definition command will now start.

共通の環境定義コマンドを開始します

共通の環境定義コマンドを開始します。

（S）

処理を開始します。

KAVT8002-I

The common environment definition command will now end.

共通の環境定義コマンドを終了します

共通の環境定義コマンドを終了します。

（S）

コマンドを終了します。

KAVT8003-E

The parameter is specified incorrectly.

パラメーターの指定が不正です

パラメーターを誤って指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

定義パラメーターを正しく指定したあと，再実行してください。

KAVT8004-E

The environment variable is specified incorrectly. (指定した環境変数)

環境変数の指定が不正です（指定した環境変数）

環境変数を誤って指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

システムリソースの状態を確認したあと，再実行してください。

KAVT8005-E

The data is specified incorrectly. (指定したデータ)

データの指定が不正です（指定したデータ）

データを誤って指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

定義パラメーターを確認してください。

KAVT8007-E

The configuration definition could not be read. (エラーコード)

構成定義情報の書き込みに失敗しました(エラーコード)

構成定義情報の書き込みに失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

スーパーユーザーの権限で実行しているか確認してください。

KAVT8008-E

A required item is missing.

必須項目が指定されていません

必要な項目を指定していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

必要な項目をすべて指定しているか確認してください。

KAVT8009-I

The mail linkage setting was canceled.

メール連携の設定を解除しました

メール連携の設定を解除しました。

（S）

コマンドを終了します。

KAVT8010-E

The parameter is specified incorrectly.

不正なパラメーターが指定されています

パラメーターを誤って指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

パラメーターが正しく指定されているか確認したあと，再実行してください。

KAVT8011-E

You are not authorized to access the configuration definition. (エラーコード)

構成定義情報へのアクセス権がありません(エラーコード)

構成定義情報へのアクセス権がありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

構成定義情報にアクセスできる環境か確認したあと，再実行してください。

KAVT8012-E

The specified key does not exist in the configuration definition. (エラーコード)

構成定義情報に指定キーが存在しません(エラーコード)

構成定義情報に指定キーがありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3が正しくインストールされているか確認してください。

KAVT8013-E

An unexpected error occurred. (エラーコード)

予期せぬエラーが発生しました(エラーコード)

予期しないエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

システム管理者に連絡してください。

KAVT8014-I

The message queue environment setting command will now start.

メッセージキューの環境設定コマンドを開始します

メッセージキューの環境設定コマンドを開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVT8015-I

The message queue environment setting command will now end.

メッセージキューの環境設定コマンドを終了します

メッセージキューの環境設定コマンドを終了します。

（S）

コマンドを終了します。

KAVT8016-I

The MSMQ environment setting command will now start.

MSMQの環境設定コマンドを開始します

MSMQの環境設定コマンドを開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVT8017-I

The MSMQ environment setting command will now end.

MSMQの環境設定コマンドを終了します

MSMQの環境設定コマンドを終了します。

（S）

コマンドを終了します。

KAVT8018-I

The mail environment setting command will now start.

メールの環境設定コマンドを開始します

メールの環境設定コマンドを開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVT8019-I

The mail environment setting command will now end.

メールの環境設定コマンドを終了します

メールの環境設定コマンドを終了します。

（S）

コマンドを終了します。

KAVT8020-E

The specified data is not used on the current platform. (指定したデータ)

指定したデータは現在のPlatformでは使用しません(指定したデータ)

指定したデータは現在のプラットフォームでは使用しません。

（S）

処理を中断します。

（O）

データが現在のプラットフォームで使用できるか確認したあと，再実行してください。

KAVT8021-E

Environment setup did not end normally.

環境設定が正常に終了しませんでした

環境設定が正常に終了しませんでした。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

その前に出力されたエラーメッセージを参考に，原因を特定してください。

KAVT8022-E

For execution, you must have Administrator permissions.

Administrator権限のあるユーザーで実行してください

Administrators権限を持つユーザーで実行してください。

（S）

処理を中断します。

（O）

ログインユーザーの権限を確認したあと，再実行してください。

KAVT8023-I

The message queue linkage settings were canceled.

メッセージキュー連携の設定を解除しました

メッセージキュー連携の設定を解除しました。

（S）

コマンドを終了します。

KAVT8024-I

The MSMQ linkage setting was canceled.

MSMQ連携の設定を解除しました

MSMQ連携の設定を解除しました。

（S）

コマンドを終了します。

KAVT8025-E

The data length is invalid. (エラーコード)

データ長が不正です（エラーコード）

データ長が不正です。

（S）

処理を中断します。

（O）

データが指定範囲内か確認してください。

KAVT8026-E

Memory became insufficient. (保守情報)

メモリーが不足しています（保守情報）

メモリーが不足しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

実行するために必要なメモリーを確保したあと，再実行してください。

KAVT8027-E

The data length is invalid.(オプション)(保守情報)

データ長が不正です(オプション)(保守情報)

データ長が不正です。

（S）

処理を中断します。

（O）

データが指定範囲内か確認してください。

jpomailprofコマンドの場合，-nオプションで指定したプロファイル名が，JP1/AJS3のインストールパスによっては64バイト以下になることがあります。

KAVT8107-E

Memory became insufficient.

メモリーが不足しています

メモリーが不足しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

実行するために必要なメモリーを確保したあと，再実行してください。

KAVT8301-I

The command terminated normally.

コマンドが正常終了しました

一覧表示が正常に終了しました。

（S）

コマンドの実行を終了します。

KAVT8302-W

The command terminated abnormally.

コマンドが異常終了しました

エラーが発生したため，コマンドは異常終了しました。

（S）

コマンドの実行を終了します。

（O）

その前に出力されたメッセージのエラー要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVT8303-E

Value for option (オプション) is not specified.

オプション（オプション）の値が指定されていません

値を必要とするオプションに対して，値を指定していません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

オプションの値を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVT8304-E

Extra argument(s) exist.

余分な引数が指定されています

不要な引数を指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

不要な引数を削除したあと，コマンドを再実行してください。

KAVT8305-E

Invalid value for option (オプション).

オプション（オプション）の値に誤りがあります

オプションの値を誤って指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

オプションの値を正しく指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVT8306-E

Option (オプション) appears twice or more.

オプション（オプション）が2回以上指定されています

同じオプションを2回以上指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

2回以上指定したオプションを1回だけに指定し直したあと，コマンドを再実行してください。

KAVT8307-E

Cannot specify these options together.

同時に指定できないオプションが指定されています

同時に指定できないオプションを指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

どちらかのオプションを削除したあと，コマンドを再実行してください。

KAVT8308-E

Insufficient memory occurred. (保守情報)

メモリー不足が発生しました(保守情報)

メモリー不足が発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

メモリー所要量に余裕があるか確認してください。

KAVT8310-W

Because the data was long, the data was truncated and then displayed. (切り捨てたデータ（最大900バイトまで）)(表示項目名)

データが長かったため、切り捨てて表示します(切り捨てたデータ(最大900バイトまで))(表示項目名)

表示するデータが予期しない長さだったため，データを切り捨てて表示します。

（S）

コマンドの実行を続行します。

（O）

JP1/AJS3が正しく動作しているか確認してください。

KAVT8311-W

The deleting of files failed. (保守情報)

ファイルの削除に失敗しました(保守情報)

終了処理中に作業用のファイルが削除できませんでした。

（S）

コマンドの実行を続行します。

（O）

作業ファイル格納フォルダ（ディレクトリ）下のsys_bakフォルダ（ディレクトリ）を削除してください。

KAVT8312-E

The copying of files failed. (保守情報)

ファイルのコピーに失敗しました(保守情報)

ファイルをコピーできませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

なお，イベントジョブおよび起動条件を一度も実行したことがない状態でjpomanjobshowコマンドを実行すると，このメッセージが標準エラー出力ファイルに出力されます。その場合は，メッセージを無視して運用を続けてください。

KAVT8313-W

An error occurred during the access of job data. (エラーコード)(関数名)(保守情報)

ジョブデータのアクセスでエラーが発生しました(エラーコード)(関数名)(保守情報)

DBのアクセスでエラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を続行します。ただし，該当ジョブのジョブネット名と，ジョブ名は表示できません。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

メンテナンス実行中でないか。

反映側JP1/AJS2 - Datareplicatorが起動中でないか。

外部DBを利用している場合の対処方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.15 外部DBを利用する場合のトラブルへの対処」を参照してください。

KAVT8314-E

An error occurred during communication with the agent. (エラーコード)(関数名)(保守情報)

エージェントとの通信でエラーが発生しました(エラーコード)(関数名)(保守情報)

エージェントとのパイプの作成，書き込み，読み込みでエラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

クラスタの場合は，コマンドを待機系で実行していないか確認したあと，コマンドを実行系で再実行してください。

KAVT8315-W

An error occurred during communication with the monitoring process. (エラーコード)(関数名)(保守情報)

監視系プロセスとの通信でエラーが発生しました(エラーコード)(関数名)(保守情報)

監視系プロセスとのパイプの作成，書き込み，読み込みでエラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を続行します。ただし，Statusが正しく表示されないおそれがあります。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT8316-E

An error occurred during the access of the agent information file. (エラーコード)(関数名)(保守情報)

エージェント情報ファイルのアクセスでエラーが発生しました(エラーコード)(関数名)(保守情報)

エージェントからの情報ファイルのオープンなどのアクセスで，エラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT8317-W

An error occurred during the access of the monitoring process information file. (エラーコード)(関数名)(保守情報)

監視系プロセス情報ファイルのアクセスでエラーが発生しました(エラーコード)(関数名)(保守情報)

監視系プロセスからの情報ファイルのオープンなどのアクセスで，エラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を続行します。ただし，Statusが正しく表示されないおそれがあります。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT8319-E

For execution, you must have Administrator permission.

Administrator権限のあるユーザーで実行してください

Administrators権限のないユーザーで実行したため，実行する権限がありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

Administrators権限を持つユーザーで，再実行してください。

WindowsでUAC機能が有効の場合は，管理者で再度コマンドを実行してください。

KAVT8320-E

The host name could not be obtained. (エラーコード)(関数名)(保守情報)

ホスト名取得に失敗しました(エラーコード)(関数名)(保守情報)

ホスト名取得でエラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3およびJP1/Baseが正しくインストールされているか。

JP1/AJS3およびJP1/Baseの環境設定が正しくされているか。

KAVT8321-E

The installation path could not be acquired.

インストールパスの取得に失敗しました

インストールパスの取得でエラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3およびJP1/Baseが正しくインストールされているか。

JP1/AJS3およびJP1/Baseの環境設定が正しくされているか。

KAVT8322-E

The configuration definition could not be read.

構成定義情報の読込みに失敗しました

構成定義情報の読み込みでエラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3およびJP1/Baseが正しくインストールされているか。

JP1/AJS3およびJP1/Baseの環境設定が正しくされているか。

KAVT8323-E

The registration file could not be read. (パス名)(関数名)(保守情報)

登録ファイルの読込みに失敗しました(パス名)(関数名)(保守情報)

登録ファイルの読み込みでエラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT8324-W

The definition information file could not be read. (エラーコード)(関数名)(保守情報)

定義情報ファイルの読込みに失敗しました(エラーコード)(関数名)(保守情報)

定義情報ファイルの読み込みでエラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を続行します。ただし，表示されないデータがあるおそれがあります。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT8325-W

The unreported information file could not be read. (関数名)(保守情報)

エージェント未通知情報ファイルの読込みに失敗しました(関数名)(保守情報)

エージェント未通知情報ファイルの読み込みで，エラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を続行します。ただし，Informationが正しく表示されないおそれがあります。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT8327-W

There is no data so data cannot be displayed. (表示項目名)(保守情報)

データがないため表示できません(表示項目名)(保守情報)

求めた値にデータがなかったため表示できません。

（S）

コマンドの実行を続行します。

（O）

JP1/AJS3サービスが起動されているか，またはメンテナンス中でないか確認してください。

KAVT8328-E

There is no specified host name. (ホスト名)(関数名)

指定したホスト名がありません(ホスト名)(関数名)

オペランド（-h）または環境変数JP1_HOSTNAMEで指定したホスト名がありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

指定したホスト名があるか，またはJP1/AJS3の環境設定が正しくされているか確認してください。

KAVT8329-E

The exclusion information could not be obtained. (エラーコード)(関数名)

排他情報の取得に失敗しました(エラーコード)(関数名)

排他情報の取得に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT8330-E

Exclusion failed. (エラーコード)(関数名)

排他をかけるのに失敗しました(エラーコード)(関数名)

次に示すコマンドの実行時に，排他を掛けるのに失敗しました。

jpoagtjobshow

jpomanevreset

jpomanevshow

jpomanjobshow

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

次のことを確認したあと，コマンドを再実行してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

同じコマンドを複数同時に実行していないか。

クラスタの場合は，コマンドを待機系で実行していないか。

クラスタの場合は，実行系でコマンドを再実行してください。

KAVT8331-W

Deletion of the exclusion file failed. (エラーコード)(関数名)

排他ファイルの削除に失敗しました(エラーコード)(関数名)

終了処理中に排他ファイルの削除に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT8332-E

Exclusion is being applied. (エラーコード)(関数名)

排他がかかっています（エラーコード）（関数名）

次に示すコマンドの実行によって排他が掛かっています。

jpoagtjobshow

jpomanevreset

jpomanevshow

jpomanjobshow

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

同じコマンドを複数同時に実行していないか確認し，先に実行中のコマンドが終了してから，コマンドを再実行してください。

KAVT8333-E

The agent is not running.

エージェントが未起動です

エージェントが未起動です。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

エージェントが，起動されているか確認してください。必要に応じて，JP1/AJS3を再起動してください。

クラスタの場合は，コマンドを待機系で実行していないか確認したあと，コマンドを実行系で再実行してください。

KAVT8334-E

The manager name storage file could not be created. (エラーコード)(関数名)(保守情報)

マネージャー名格納ファイルの作成に失敗しました(エラーコード)(関数名)(保守情報)

マネージャー名格納ファイル作成，書き込みでエラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT8335-E

A contradiction was detected during communication.

通信で矛盾を検知しました

コマンドが取得している，イベントジョブ情報以外からの，イベントジョブ情報を検知しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

内部エラーのため資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVT8336-E

Some agent information could not be written.

エージェント情報がいくつか書き込まれませんでした

エージェントの情報で，書き込まれなかった情報があります。

（S）

イベントジョブ一覧表示をしたあと（ただし，表示されないデータがあるおそれがあります），コマンドを異常終了します。

（O）

統合トレースログから書き込まれなかった原因を調べて，対処してください。

KAVT8337-W

Some monitoring process information could not be written. (監視プロセス名)

監視系プロセス情報がいくつか書き込まれませんでした(監視プロセス名)

監視系プロセスの情報で，書き込まれなかった情報があります。

（S）

コマンドの実行を続行します。ただし，Statusが正しく表示されないおそれがあります。

（O）

統合トレースログから書き込まれなかった原因を調べて，対処してください。

KAVT8338-E

None of the agent information could be written.

エージェント情報が全て書き込まれませんでした

エージェントの情報が，すべて書き込まれませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

統合トレースログから書き込まれなかった原因を調べて，対処してください。

KAVT8339-W

None of the monitoring process information could be written. (監視プロセス名)

監視系プロセス情報が全て書き込まれませんでした(監視プロセス名)

監視系プロセスの情報が，すべて書き込まれませんでした。

（S）

コマンドの実行を続行します。ただし，Statusが正しく表示されないおそれがあります。

（O）

統合トレースログから書き込まれなかった原因を調べて，対処してください。

KAVT8340-E

The main loop of the jpoagtjobshow command failed. (保守情報)

jpoagtjobshowコマンドのメインループに失敗しました(保守情報)

jpoagtjobshowコマンドのメイン処理の開始に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

システムのリソースが不足していないか，起動したユーザーの権限環境を確認したあと，再実行してください。

KAVT8341-E

This command cannot be executed because the JP1/AJS2 service is running.

JP1/AJS2サービスが起動中のため、このコマンドは実行できません。

処理対象のJP1/AJS3スケジューラーサービスが起動中のため，このコマンドは実行できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

処理対象のJP1/AJS3スケジューラーサービスを停止したあと，コマンドを再実行してください。

KAVT8342-E

A file access error occurred. (ファイル名) (保守情報)

ファイルアクセスエラーが発生しました（ファイル名）（保守情報）

ファイル名へのアクセス中にエラーが発生しました。

（S）

実行したコマンドによって，動作が異なります。

jpomanevresetコマンド

コマンドの実行を続行します。ただし，次の事象が発生するおそれがあります。

不要なファイルが残る。

エージェント側の情報を削除しない。

jpomanevshowコマンド

コマンドの実行を中止します。

（O）

実行したコマンドによって，対処方法が異なります。

jpomanevresetコマンド

次のことを行ってください。

メッセージ中のファイルを確認し，ファイルが残っている場合は，JP1/AJS3を起動する前に必ず手動で削除してください。ただし，保守情報に「remove」または「DeleteFile」が含まれていない場合は，ファイルを削除しないで，ファイルへのアクセスに失敗した原因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

-sオプションを指定していない場合は，エージェント側の情報が残っているおそれがあるため，エージェント側のJP1/AJS3を手動でコールドスタートしてください。

jpomanevshowコマンド

次のことを確認したあと，コマンドを再実行してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

KAVT8343-W

An attempt to communicate with the agent has failed. (エージェントホスト名) (保守情報,IPAddress=IPアドレス※)

エージェントとの通信に失敗しました（エージェントホスト名）（保守情報,IPAddress=IPアドレス※）

エージェントホスト名との通信に失敗しました。

注※

環境設定パラメーターLOGIPV6INFOALLが「yes」のときだけ，IPアドレスが出力されます。環境設定パラメーターLOGIPV6INFOALLが「yes」でIPアドレスが不明な場合は，「unknown」と表示されます。

（S）

コマンドの実行を続行します。ただし，エージェントホスト名の情報は削除されません。

（O）

次のことを確認してください。

エージェントホストのJP1/AJS3サービスが起動しているか，またはエージェントホストが起動しているか。

エージェントホストのJP1/AJS3やホスト自体が起動していない場合は，起動してください。

ホスト名の解決ができているか。

解決できていない場合は，環境変数JP1_HOSTNAME，hostsファイル，DNSの設定，マネージャーホストのjp1hosts情報またはjp1hosts2情報などの設定を確認してください。

servicesファイルにJP1/AJS3のポート番号が登録されているか。

登録されていない場合は，登録してください。

エラーが発生したエージェントの情報は削除されないため，エージェントホスト名のJP1/AJS3サービスをコールドスタートしてください。

KAVT8347-E

A required option (オプション) is missing.

必須オプション（オプション）が指定されていません

必要なオプションが指定されていません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

メッセージに出力された必要なオプションを指定して，コマンドを再実行してください。

KAVT8351-E

Specified Scheduler service not exist (スケジューラーサービス名)(保守情報).

指定したスケジューラーサービスは存在しません(スケジューラーサービス名)(保守情報)

オペランド（-F），または環境設定パラメーターDEFAULTSERVICENAMEで指定したスケジューラーサービスがありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

次のことを確認してください。

-Fオプション，環境変数AJSCONF，または環境設定パラメーターDEFAULTSERVICENAMEに指定したスケジューラーサービスが，-hオプションに指定したホストにあるか。

JP1/AJS3の環境設定が正しくされているか。

KAVT8352-E

Shared memory is not available(保守情報).

共有メモリーが利用可能な状態ではありません(保守情報)

コマンドの実行に必要な共有メモリーが利用できる状態ではありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

次のことを確認してください。

JP1/AJS3ホストサービスが起動しているか。

システムリソース（共有メモリー）が不足していないか。

KAVT8401-E

The initialization of communication with the jpoagtjobshow command failed. (リターンコード)(行番号)

jpoagtjobshowコマンドとの通信の初期化に失敗しました(リターンコード)(行番号)

jpoagtjobshowコマンドとの通信に必要な初期化に失敗しました。

（S）

処理を続行します。ただし，jpoagtjobshowコマンドには情報を提供できません。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

jpoagtjobshowコマンドで正しい情報を表示したい場合は，JP1/AJS3を再起動してください。

KAVT8402-E

The reading of requests from the jpoagtjobshow command failed. (リターンコード)

jpoagtjobshowコマンドからの要求の読み込みに失敗しました(リターンコード)

jpoagtjobshowコマンドとのパイプからの読み込みに失敗しました。

（S）

処理を続行します。ただし，jpoagtjobshowコマンドには情報を提供できません。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

jpoagtjobshowコマンドで正しい情報を表示したい場合は，コマンドを再実行してください。

KAVT8403-E

A request from jpoagtjobshow command is invalid. (保守情報)

jpoagtjobshowコマンドからの要求が不正です（保守情報）

jpoagtjobshowコマンドから，予期しないデータが書き込まれました。

（S）

処理を続行します。ただし，jpoagtjobshowコマンドには情報を提供できません。

（O）

内部エラーのため資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。jpoagtjobshowコマンドで正しい情報を表示したい場合は，コマンドを再実行してください。

KAVT8404-E

The creation of information sent to the jpoagtjobshow command failed. (リターンコード)(行番号)

jpoagtjobshowコマンドへの情報の作成に失敗しました(リターンコード)(行番号)

jpoagtjobshowコマンドへの，情報ファイルの作成に失敗しました。

（S）

処理を続行します。ただし，jpoagtjobshowコマンドには情報を提供できません。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

jpoagtjobshowコマンドで正しい情報を表示したい場合は，コマンドを再実行してください。

KAVT8405-E

The reporting of information to the jpoagtjobshow command failed. (リターンコード)

jpoagtjobshowコマンドへの情報の通知処理に失敗しました(リターンコード)

jpoagtjobshowコマンドへの，パイプの書き込みに失敗しました。

（S）

処理を続行します。ただし，jpoagtjobshowコマンドには情報を提供できません。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

jpoagtjobshowコマンドで正しい情報を表示したい場合は，コマンドを再実行してください。

KAVT8406-W

The creation of the information to be sent to the jpoagtjobshow command is incomplete. (リターンコード)(行番号)

jpoagtjobshowコマンドへの情報の作成が完全ではありません(リターンコード)(行番号)

jpoagtjobshowコマンドへの情報ファイル作成時に，書き込めなかったジョブ情報があります。

（S）

処理を続行します。ただし，jpoagtjobshowコマンドには，完全には情報を提供できません。

（O）

次のことを確認してください。

システムのリソースが不足していないか。

起動したユーザーの権限環境が正しいか。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを誤って削除していないか。

jpoagtjobshowコマンドで正しい情報を表示したい場合は，コマンドを再実行してください。

KAVT8408-E

There is no logical host name in the environment variable.(リターンコード)(行番号)

環境変数に論理ホスト名がありません(リターンコード)(行番号)

環境変数JP1_HOSTNAMEに論理ホスト名が設定されていません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

環境変数JP1_HOSTNAMEに論理ホスト名を設定し，コマンドを再実行してください。

KAVT8410-E

An attempt to obtain the environmental setting parameter information failed.(環境設定パラメーター)(リターンコード)(行番号)

環境設定パラメーター情報の取得に失敗しました(環境設定パラメーター)(リターンコード)(行番号)

環境設定パラメーター情報の取得に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

次のことを確認したあと，コマンドを再実行してください。

JP1/AJS3およびJP1/Baseの環境設定パラメーターを正しく設定したか。

メモリーが不足していないか。

メモリー不足が発生した場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3. 見積もり」を参照して，必要なメモリー量が確保されているか確認してください。

KAVT8411-W

An attempt to move then environmental setting parameter failed.(リターンコード)(行番号)

環境設定パラメーターの移行処理に失敗しました(リターンコード)(行番号)

環境設定パラメーターの移行処理に失敗しました。

（S）

処理を続行します。ただし，移行処理は異常終了します。

（O）

JP1/AJS3およびJP1/Baseの環境設定パラメーターを正しく設定したか確認してください。

環境設定パラメーターを正しく設定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVT8412-W

An attempt to create the key of an environmental setting parameter failed.(keyname=キー名)(リターンコード)(行番号)

環境設定パラメーターのキー作成に失敗しました(キー名=キー名)(リターンコード)(行番号)

環境設定パラメーターのキー作成処理に失敗しました。

（S）

処理を続行します。ただし，移行処理は異常終了します。

（O）

作成に失敗したキーの上位キーがあるか確認してください。

上位キーがない場合は，上位キーを作成してからコマンドを再実行してください。

KAVT8413-E

An attempt to obtain the file name failed.(リターンコード)(行番号)

ファイル名の取得に失敗しました(リターンコード)(行番号)

ファイル名の取得に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

次のことを確認したあと，コマンドを再実行してください。

JP1/AJS3がインストール時に作成したディレクトリを不当に削除していないか。

メモリーが不足していないか。

メモリー不足が発生した場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3. 見積もり」を参照して，必要なメモリー量が確保されているか確認してください。

KAVT8415-E

An attempt to move the file failed.(filename=ファイル名)(リターンコード)(行番号)

ファイルの移行処理に失敗しました(ファイル名=ファイル名)(リターンコード)(行番号)

イベント・アクション制御が使用する内部ファイルの移行処理に失敗しました。

（S）

処理を続行します。ただし，移行処理は異常終了します。

（O）

次のことを確認してください。

物理ホストの場合は，JP1/AJS3のインストール先ディレクトリがあるディスクの容量が不足していないか，またはJP1/AJS3のインストール先ディレクトリにアクセスできるか。

論理ホストの場合は，共有ディスクの容量が不足していないか，または共有ディスクにアクセスできるか。

メモリーが不足していないか。

JP1/AJS2のインストール時に作成されたディレクトリを不当に削除していないか。

移行処理に失敗したファイルが移行元にあるか。

移行処理に失敗したファイルが移行元（JP1/AJS2用システムファイルディレクトリ）にある場合は，ファイルを削除した上でコマンドを再実行してください。

メッセージ埋め字のファイル名に「*」が出力されていないか。

メッセージ埋め字のファイル名に「*」が出力されている場合は，JP1/AJS2のインストール先ディレクトリ下のtmpディレクトリにあるEVaction_backupディレクトリを削除してから，コマンドを再実行してください。

これら以外の場合は，エラー要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVT8416-W

The file to be moved is invalid.(filename=ファイル名)(リターンコード)(行番号)

移行対象のファイルが不正です(ファイル名=ファイル名)(リターンコード)(行番号)

移行するファイルのデータ形式が，不正な状態です。

（S）

該当するファイルを「_bak」付きの名前に変更して，移行処理を続行します。

（O）

標準構成へのセットアップが完了したあと，次の順序で対処してください。

すべてのスケジューラーサービスに対して，-allオプションを指定してjpomanevresetコマンドを実行する。

JP1/AJS3サービスをコールドスタートする。

jpomanevresetコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　jpomanevreset」を参照してください。

KAVT8417-W

An attempt to back up an invalid file failed.(filename=ファイル名)(リターンコード)(行番号)

不正なファイルのバックアップに失敗しました(ファイル名=ファイル名)(リターンコード)(行番号)

メッセージKAVT8416-Wの出力時，データ形式が不正なファイルを「_bak」付きの名前に変更しようとして，失敗しました。

（S）

移行処理を続行します。

（O）

メッセージKAVT8416-Wの対処方法を参照してください。

5　KAVUで始まるメッセージ（ジョブ実行制御に関するメッセージ）

KAVUで始まるメッセージ（ジョブ実行制御に関するメッセージ）について説明します。

5.1　KAVUで始まるメッセージの一覧

KAVUで始まるメッセージ（ジョブ実行制御に関するメッセージ）の一覧を次に示します。

「関数名：」が付いているメッセージの中には，場合によっては「関数名：」が表示されないものがあります。

「接続先ホスト名」「ポート番号」「システムエラー番号」が付いているメッセージの中には，場合によっては「接続先ホスト名」「ポート番号」「システムエラー番号」が表示されないものがあります。

QUEUEジョブまたはサブミットジョブ以外のジョブを実行した場合，出力されるメッセージの「キュー」の部分は，実行エージェントまたは実行エージェントグループを表します。

QUEUEジョブまたはサブミットジョブ以外のジョブを実行した場合，出力されるメッセージの「エージェントホスト名」および「エージェント名」の部分は，実行エージェント名または実行エージェントグループ名を表します。ただし，次に示すメッセージについては，実行ホストを表します。

KAVU4220-E，KAVU4221-E，KAVU4222-E，KAVU4223-E，KAVU4294-I，KAVU4295-W，KAVU4296-E，KAVU4297-W，KAVU4299-I，KAVU4333-W，KAVU4334-E，KAVU4504-W，KAVU4530-W，KAVU4531-W，KAVU4534-W，KAVU4535-I，KAVU4538-W，KAVU4546-W，KAVU4547-W，KAVU4548-W，KAVU4549-W，KAVU4550-W，KAVU4551-W，KAVU4552-W，KAVU4553-W，KAVU4554-W，KAVU4555-W，KAVU4556-W，KAVU4557-W，KAVU4558-W，KAVU4559-W，KAVU4560-W，KAVU4561-W，KAVU4562-W，KAVU4563-W，KAVU4564-W，KAVU4565-W，KAVU4566-W，KAVU4567-W，KAVU4568-W，KAVU4569-W，KAVU4570-W，KAVU4571-W，KAVU4572-W，KAVU4573-W，KAVU4574-W，KAVU4575-W，KAVU4576-W，KAVU4578-W，KAVU4580-W，KAVU4581-W，KAVU4582-W，KAVU4583-W，KAVU4584-W，KAVU4585-W，KAVU4586-W，KAVU4587-W，KAVU4588-W，KAVU4589-W，KAVU4590-W，KAVU4591-W，KAVU4596-W，KAVU4597-W，KAVU4598-W，KAVU4700-E，KAVU4701-E，KAVU4702-E，KAVU4703-E，KAVU4704-E，KAVU4717-E，KAVU4718-E

メッセージを出力したジョブ実行制御マネージャーを区別するために，メッセージテキストの末尾に「(スケジューラーサービス名)」が表示されるメッセージがあります。「(スケジューラーサービス名)」が表示されている場合は，そのスケジューラーサービスのジョブ実行制御マネージャーが出力したメッセージであることを示します。「(スケジューラーサービス名)」が表示されていない場合は，サブミットジョブ実行制御マネージャーが出力したメッセージであることを示します。

次に示すメッセージについては，接続先ホスト名はIPアドレスから逆引きしたホスト名を出力します。そのため，実行ホスト名と異なる場合や，出力されない場合があります。

KAVU2229-E，KAVU2231-E，KAVU2251-E

互換用ISAM構成で運用する場合は，JP1/AJS2のマニュアルを参照してください。

KAVU0200-E

関数名: A logical contradiction occurred.

関数名:論理矛盾が発生しました

論理矛盾が発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0201-E

関数名: The parameter is specified incorrectly.

関数名:パラメーターに誤りがあります

パラメーターに誤りがあります。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

コマンドに指定した引数が正しいかどうか確認してください。

標準エラー出力に出力されたメッセージも確認してください。また，統合トレースログで，このメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合は，そちらのメッセージの説明も参照してください。

コマンドを実行したホストとマネージャーホストの文字コードが異なる場合は，データ転送の際の文字コード変換でデータサイズが大きくなったおそれがあります。

マネージャーホストの文字コードに変換した場合に，指定できる文字数を超える引数がないか確認してください。

エラー要因を取り除いたあと，再度実行してください。

KAVU0202-E

関数名: An internal factor caused an error.

関数名:内部的要因でエラーになりました

内部的要因でエラーになりました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0203-E

関数名: JpqInit function is not issued.

関数名:JpqInit関数が発行されていません

JpqInit関数が発行されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

JpqInit関数を正しく呼び出していることを確認したあと，再度呼び出してください。

KAVU0204-E

関数名: An environment setting or logical host name information is invalid.

関数名:環境設定が不正かもしくは論理ホスト名情報が不正です

環境設定が不正か，または論理ホスト名情報が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0205-E

関数名: Memory became insufficient.

関数名:メモリー不足が発生しました

メモリー不足が発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ほかの不要なアプリケーションを停止したあと，再度呼び出してください。それでも，同じメッセージが出力される場合は，メモリー見積もりを見直してください。

KAVU0206-E

関数名: A logical contradiction occurred.

関数名:論理矛盾が発生しました

クライアントからの要求を処理する際，通信プロトコルのパラメーターに不正が見つかりました。または，関数の発行元で論理ホスト名情報の取得，または環境設定情報の取得に失敗しました。関数の発行元で要求発生時にhostsファイルを上書きでコピーしてファイルの置換が発生するような操作を行っていると，論理ホスト名の取得に失敗することがあります。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照して，要因を取り除いたあと，再度要求を行ってください。出力されていない場合や問題が解決しない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0207-E

関数名: The file cannot be opened because file path or file does not exist at the send source.

関数名:転送元のファイルパス又はファイルが無いためファイルをオープンできません

転送元のファイルパス，またはファイルがないためファイルをオープンできません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0208-E

関数名: The file cannot be opened because you lack access permission for the file at the send source.

関数名:転送元のファイルのアクセス権が無いためファイルをオープンできません

転送元のファイルのアクセス権がないため，ファイルをオープンできません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

転送元のファイルのアクセス権を確認してください。また，指定したファイルから最上位のディレクトリまでのそれぞれのディレクトリのアクセス権も確認してください。

KAVU0209-E

関数名: The file cannot be opened because some other process is using the file at the send source.

関数名:転送元のファイルが他のプロセスで使用中のためファイルをオープンできません

転送元のファイルが他プロセスで使用中のため，ファイルをオープンできません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0210-E

関数名: The file at the send source cannot be opened.

関数名:転送元のファイルをオープンできません

転送元のファイルをオープンできません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

システムで受け付けられないファイル名の形式，またはファイル名長であるおそれがあります。ジョブ定義の転送元のファイル名を確認してください。

KAVU0211-E

関数名: The file at the send source cannot be read.

関数名:転送元のファイルの読み込みに失敗しました

転送元のファイルの読み込みに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0212-E

関数名: Insufficient disk space. The file specified as the acquisition destination of the standard output or standard error output file cannot be written.

関数名:ディスクに空き容量が無いため標準出力・標準エラー出力ファイル取得先として指定したファイルが書き込みできません

ディスクに空き容量がないため，標準出力・標準エラー出力ファイル取得先として指定したファイルが書き込めません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ディスクの空き容量を作成したあと，再度呼び出してください。

KAVU0213-E

関数名: The file specified as the acquisition destination of the standard output or standard error output file could not be written.

関数名:標準出力・標準エラー出力取得先として指定したファイルの書き込みに失敗しました

標準出力・標準エラー出力取得先として，指定したファイルの書き込みに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0214-W

関数名: The standard (error) output file at the manager consists of 0 bytes of data.

関数名:マネージャー側の標準(エラー)出力ファイルが０バイトデータです

jpqjobgetコマンドで，標準出力ファイルまたは標準エラー出力ファイルのデータを取得しようとしましたが，ファイルがありませんでした。

（S）

要求処理を終了します。

KAVU0215-E

関数名: TCP/IP communication could not be connected to the manager.

関数名:マネージャーへのTCP/IP通信接続ができませんでした

ジョブ実行制御マネージャープロセスへのTCP/IP通信接続ができませんでした。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

要求を実行する際に指定したマネージャーホストと要求元のクライアントホスト間でTCP/IP通信ができることを確認してください。マネージャーホストと要求元のクライアントホストが同じ場合や，TCP/IP通信ができる場合は，次に示すプロセスの起動状態を確認してください。

Windowsの場合

メッセージを出力したプロセスがフロー制御プロセス（ajsflowd.exe）またはジョブ完了待ちプロセス（ajssubwd.exe）の場合は，統合トレースログにメッセージKAVU6100-Iが出力され，ジョブ実行制御状態通知プロセス（jpqnfyd.exe）が起動されていることを確認してください。メッセージを出力したプロセスがその他のプロセスの場合（統合トレースログのプロセス名が「UAP」の場合）は，ジョブ実行制御マネージャープロセス（jpqman.exe）が起動されていることを確認してください。これらのプロセスが起動していない場合は，JP1/AJS3サービスを再起動してから再実行してください。

UNIXの場合

メッセージを出力したプロセスがフロー制御プロセス（ajsflowd）またはジョブ完了待ちプロセス（ajssubwd）の場合は，統合トレースログにメッセージKAVU6100-Iが出力され，ジョブ実行制御状態通知プロセス（jpqnfyd）が起動されていることを確認してください。メッセージを出力したプロセスがその他のプロセスの場合（統合トレースログのプロセス名が「UAP」の場合）は，ジョブ実行制御マネージャープロセス（jpqman）が起動されていることを確認してください。これらのプロセスが起動していない場合は，JP1/AJS3サービスを再起動してから再実行してください。

また，マネージャーホストの統合トレースログで，このメッセージの前後にTCP/IP通信接続エラーを示すKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合は，そちらのメッセージの説明も参照してください。出力されていない場合や原因が判明しない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。資料は，マネージャーホストと要求元のクライアントホストの両方で採取してください。

KAVU0216-E

関数名: A timeout occurred for the request to acquire status notification.

関数名:状態通知取得要求がタイムアウトになりました

状態通知取得要求が，タイムアウトになりました。

JP1/AJS2 - Client Toolkit，またはJP1/AJS2 - SDKで提供しているJpqGetReport関数，JpqOpenEnumReport関数を使用してジョブの状態通知情報を取得する場合，これらの関数の引数ulTimeoutで設定した時間を過ぎても状態通知情報を受信できませんでした。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

状態通知情報を受け取るジョブが正しいことを確認したあと，再度呼び出してください。

JP1/AJS2 - Client Toolkit，またはJP1/AJS2 - SDKで提供しているJpqGetReport関数，JpqOpenEnumReport関数を使用してジョブの状態通知情報を取得する場合，アプリケーションの仕組みに依存しますが，アプリケーション内でリトライするか，アプリケーションそのものを再実行してください。

KAVU0217-E

関数名: The IP address could not be converted.

関数名:IPアドレス変換に失敗しました

hostsファイル，またはDNSサーバなどで，指定したホスト名からIPアドレスが求められるように，ネットワークの設定が正しく設定されている必要があります。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

指定した論理ホスト名でTCP/IP通信ができることを確認したあと，再度呼び出してください。

KAVU0218-E

関数名: The manager cannot accept requests in the present status.

関数名:マネージャーが要求を受け付けない状態になっています

マネージャーが要求を受け付けない状態になっています。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

次のおそれがあります。確認したあと，再度呼び出してください。

デーモンが運用開始されていないか。

マネージャーが縮退運転中ではないか。

KAVU0219-E

関数名: The specified queue or agent does not exist.

関数名:指定されたキューまたはエージェントが存在しません

指定されたキュー，またはエージェントがありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

次の原因が考えられます。確認してください。

JP1をインストールしたあとに自ホスト名を変更し，ローカルエージェントに対してジョブを実行した

ジョブネットの定義またはジョブの定義で，実行ホストとして指定したエージェントがマネージャーに定義されていない

マネージャーに定義されているエージェント名に誤りがある

キューが追加されていない

jpqで始まる名称のコマンドを使用した際に，キュー名またはエージェント名の指定が誤っている

ジョブの実行ホストをIPアドレスで指定した

各要因に対して次の対処を行ったあと，再実行してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　7.9.1 JP1/AJS3が動作しているホストの名称を変更する」に従って正しくホスト名を変更してください

実行ホスト名の指定を確認してください。誤ったホスト名を指定している場合は正しいホスト名を指定してください。マネージャーでエージェントの定義を追加するには3の対処を行ってください

次に示すコマンドを実行して，正しいエージェントを定義してください

・PCジョブ，UNIXジョブ，フレキシブルジョブ※，HTTP接続ジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブの場合

　ajsagtaddコマンド

注※

フレキシブルジョブの場合，エージェントを中継エージェントに読み替えてください。

・QUEUEジョブ，サブミットジョブの場合

　jpqimportコマンド，またはjpqagtaddコマンド

jpqqueaddコマンドでキューを追加してください

キュー名またはエージェント名を確認してください

マネージャーにエージェントとして定義した名称をジョブの実行ホストに指定してください

各コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド」を参照してください。

KAVU0220-E

関数名: There is no response from the manager.

関数名:マネージャーからの応答が返ってきません

マネージャーからの応答が返ってきません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

次の原因が考えられます。確認してください。

設定したポート番号に誤りがある

通信障害が発生している

マネージャーが高負荷状態となっている

「ファイル受信制限をするための設定」をしている場合，指定した転送ファイルのファイルサイズが環境設定パラメーターLimitReceiveFileSizeの設定値を超えている

各要因に対して次の対処を行ったあと，再実行してください。

ポート番号を見直してください

ネットワークの状態を確認してください

また，ネットワークカード・ケーブル・ハブなどのハードウェアが正しく動作しているか確認してください

UNIXの場合はtopコマンド，Windowsの場合はタスクマネージャーを実行するなどの方法によって負荷を掛けているプロセスを確認してください

また，JP1/AJS3のジョブ情報削除処理時間と重なっていないか確認してください

重なっている場合は，ジョブの実行が少ない時間帯に削除処理をするように変更してください

転送ファイルのファイルサイズが環境設定パラメーターLimitReceiveFileSizeの設定値を超えていないか確認してください

KAVU0221-E

関数名: An internal factor at the manager caused an error.

関数名:マネージャーの内部的要因でエラーが発生しました

マネージャーの内部的要因でエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合は，そちらのメッセージの説明を参照してエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0222-E

関数名: The queue is closed.

関数名:キューが閉じられています

キューの受付口がクローズされているため，ジョブ登録ができません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ジョブの種類によって対処方法が異なります。

PCジョブ，UNIXジョブ，フレキシブルジョブ※，HTTP接続ジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブの場合

ajsagtaltコマンドで実行エージェントの受付配信制限の状態を「有効」に変更してから，再度要求を発行してください。

注※

フレキシブルジョブの場合，実行エージェントを中継エージェントに読み替えてください。

QUEUEジョブ，サブミットジョブの場合

jpqqueopenコマンドでキューの受付口をオープンしてから，再度要求を発行してください。

ajsagtaltコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsagtalt」を参照してください。

jpqqueopenコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　jpqqueopen」を参照してください。

KAVU0223-E

関数名: The number of queued jobs in the specified queue reached the limit or the queue resources reached the limit.

関数名:キューのキューイングジョブ数が上限に達しているかキューの制限値を超えています

キューに登録したジョブ数がキュー内のジョブ数の最大値に達しているか，またはシステム内の最大ジョブ数の上限値に達しています。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ジョブの実行終了を待って再度要求を発行するか，またはキュー定義情報でキュー内のジョブ数の最大値またはシステム内の最大ジョブ数を見直してください。

キュー内のジョブ数の最大値に達している場合は，統合トレースログにメッセージKAVU4515-Wが出力されます。また，システム内の最大ジョブ数に達している場合は，統合トレースログにメッセージKAVU4520-Wが出力されます。

それぞれのメッセージの対処方法に従ってください。

KAVU0224-E

関数名: You lack operate permission.

関数名:操作権限がありません

ジョブ実行制御のマネージャープロセスに対して実行要求を行ったユーザーには，操作に必要なJP1権限レベルがありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

実行要求を行ったユーザーのJP1権限レベルを確認してください。

ジョブ実行制御のコマンドの実行の際には，要求を行うOSユーザーをJP1ユーザーとして認証サーバに登録しておく必要があります。また，必要に応じて，JP1ユーザーに実行権限を与えてください。コマンドに必要な実行権限については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　1.5 コマンド一覧」を参照してください。また，JP1権限レベルの設定方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3.1.1(1) ユーザー情報を設定する」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.1.1(1) ユーザー情報を設定する」（UNIXの場合）を参照してください。

KAVU0225-W

関数名: The job does not exist.

関数名:該当するジョブが存在しません

該当するジョブがありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ジョブの列挙のコマンドを実行した場合は，該当するジョブが1件もありませんでした。指定したホスト名やキュー名，ジョブの状態が正しいかを確認したあと，再実行してください。

ジョブの列挙以外のコマンドを実行した場合，指定したジョブ番号に間違いがないか確認したあと，再実行してください。指定したジョブ番号は，標準エラー出力または統合トレースログの，このメッセージの前後に出力されたKAVUで始まるメッセージで確認してください。

KAVU0226-E

関数名: You cannot perform this operation because this job is being executed (or has not ended).

関数名:該当するジョブは実行中の(またはまだ終了していない)ため操作できません

該当するジョブは実行中，またはまだ終了していないため操作できません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ジョブが終了したあと，再実行してください。

KAVU0227-E

関数名: The destination queue does not exist.

関数名:移動先のキューが存在しません

移動先のキューがありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ジョブ移動先のキュー名に指定したキュー名，およびキューの有無を確認したあと，再実行してください。

KAVU0228-E

関数名: The destination queue has reached the queuing limit.

関数名:移動先のキューがキューイング上限数に達しています

ジョブの移動先に指定したキューに登録したジョブ数が，キュー内のジョブ数の最大値に達しています。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ジョブの実行終了を待って再度要求を発行するか，またはキュー定義情報でキュー内のジョブ数の最大値を見直してください。

キューに登録したジョブ数は，jpqqueshowコマンドの-qまたは-ahオプションで確認でき，「QUEUING」と「EXECUTING」の両方を合わせた値になります。

また，キュー内のジョブ数の最大値は，jpqquealtコマンドで変更できます。これらのコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド」を参照してください。

KAVU0231-W

関数名: There is no queue in the manager.

関数名:マネージャーにキューが存在しません

マネージャーホストにキューの定義情報が1件もありません。

（S）

要求処理を終了します。

KAVU0232-E

関数名: No agent is connected to the manager.

関数名:マネージャーに接続しているエージェントが存在しません

マネージャーホストにエージェントの定義情報がありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エージェントの定義情報は，jpqagtshowコマンドで確認できます。指定したエージェントの定義情報の有無を確認したあと，再実行してください。

なお，エージェントの定義情報がない場合は，jpqagtaddコマンドで動的に追加することもできます。

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド」を参照してください。

KAVU0233-E

関数名: The macro variable (マクロ変数名) has not been inherited.

関数名:マクロ変数(マクロ変数名)が引き継がれていません

マクロ変数が引き継がれていません。

（S）

該当するジョブを起動失敗にします。

（O）

マクロ変数が先行ジョブから引き継がれていません。ジョブネットの定義を見直したあと，再度ジョブを実行してください。

KAVU0234-W

関数名: The status notification process is closed.

関数名:状態通知プロセスがクローズされました

ジョブの状態通知情報の取得要求をしている間に，JpqCloseReport関数，またはJpqCloseReportp関数が発行されたため，状態監視プロセスを終了します。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

次の場合に，このメッセージが出力されたときは，このメッセージを無視してください。

JP1/AJS3サービスを停止する。

スケジューラーサービスを停止する。

このメッセージの前後にKAVU6101-Iが出力されている。

それ以外の場合で，このメッセージが出力されたときは，このメッセージの前後にエラーメッセージが出力されていないか確認してください。エラーメッセージが出力されている場合は，その対処方法も参照してください。

KAVU0235-E

関数名: The request to acquire status notification was already issued.

関数名:既に状態通知取得要求が出されています

指定したジョブに対して，すでに状態変更通知情報の取得要求が出されています。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ほかで状態変更通知情報の取得要求を出していないか確認したあと，再度呼び出してください。

KAVU0236-E

関数名: The status was acquired by another acquisition status notification request.

関数名:他の状態通知取得要求で状態が取得されました

ほかの状態変更通知情報の取得要求で，状態変更が取得されていました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ほかで状態変更通知情報の取得要求を出していないか確認したあと，再度呼び出してください。

KAVU0237-E

関数名: The manager (job status notification process) is busy.

関数名:マネージャー(状態通知プロセス)がビジー状態です

マネージャー，または状態通知プロセスがビジー状態です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

しばらくしてから要求を再実行してください。

KAVU0238-E

関数名: Memory became insufficient at the manager (job status notification process).

関数名:マネージャー(状態通知プロセス)でメモリー不足が発生しました

マネージャー，または状態通知プロセスで，メモリー不足が発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ほかの不要なアプリケーションを停止したあと，再度呼び出してください。それでも，同じメッセージが出力される場合は，メモリー見積もりを見直してください。

KAVU0239-E

関数名: VOS3 user information is invalid.

関数名:VOS3のユーザー情報が不正です

VOS3のユーザー情報が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

jpqreguserコマンドで指定ユーザーが正しく登録されているか確認したあと，再実行してください。

KAVU0240-E

関数名: A fatal error occurred in the manager (job status notification process).

関数名:マネージャー(状態通知プロセス)で致命的なエラーが発生しました

マネージャー，または状態通知プロセスで，致命的なエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0241-E

関数名: A logical contradiction occurred in the manager (job status notification process).

関数名:マネージャー(状態通知プロセス)で論理矛盾が発生しました

マネージャー，または状態通知プロセスで，通信プロトコルのパラメーターに不正が見つかりました。また，JP1/OJE for VOS3やJP1/NQSEXECなどの他システムと連携している場合にこのエラーメッセージが出力された場合は，他システム側で問題が発生している場合があります。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照して，要因を取り除いたあと，再度要求を行ってください。出力されていない場合や問題が解決しない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0242-E

関数名: The requested the manager does not support the request.

関数名:要求したマネージャーでは未サポート要求です

キューの操作や，エージェントの操作をJP1/NQSEXECまたはJP1/OJE for VOS3に対して実行すると発生するおそれがあります。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

要求先のマネージャー（製品）で該当する要求が処理できるかどうかを確認してください。

KAVU0243-E

関数名: An error occurred after submission.

関数名:サブミット実行後にエラーが発生しました

サブミット実行後にエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，再実行してください。

KAVU0244-E

関数名: The execution environment is invalid.

関数名:実行環境不正です

ジョブ実行制御のシステム環境が不正であるため，ジョブが実行できないエラーを検知しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

認証サーバが起動されていないおそれがあります。認証サーバが起動されていない場合は，認証サーバを起動してください。また，このメッセージの前にメッセージKAVU2227-E，KAVU2229-EまたはKAVU2231-Eが出力されていた場合は，要求を発行するホストのIPアドレスが無効になり，使用できなくなっているおそれがあります。メッセージKAVU2227-E，KAVU2229-EまたはKAVU2231-Eに出力されたIPアドレスが使用できる状態にあるか確認してください。

オペレーションジョブを実行してこのメッセージが出力された場合は，オペレーションネットで使用する環境のセットアップが正しく行われていないおそれがあります。アンセットアップ後に再度セットアップを行い，オペレーションネットの環境を正常な状態にしてから再度実行してください。

上記以外の場合は，統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合は，そちらのメッセージの説明も参照し，要因を取り除いたあとに再度要求を行ってください。出力されていない場合や問題が解決しない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0245-E

関数名: The same external identifier already exists.

関数名:既に同じ外部識別子が存在します

すでに，同じ外部識別子があります。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0246-E

関数名: The transfer file could not be created on the manager.

関数名:マネージャー上に転送ファイルが作成できませんでした

マネージャー上で，サブミット時に転送したファイルの作成に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，再実行してください。

KAVU0247-E

関数名: The transfer file could not be written on the manager.

関数名:マネージャー上に転送ファイルが書き込めませんでした

マネージャー上で，サブミット時に転送したファイルの書き込みに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，再実行してください。

KAVU0248-E

関数名: The job was forcibly terminated, but it might not have terminated.

関数名:ジョブの強制終了は行いましたがジョブが終了していない可能性があります

ジョブが強制終了されましたが，ジョブが終了していないおそれがあります。

（S）

要求処理を終了します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認してください。

KAVU0249-E

関数名: The job status notification has already been received in the same process.

関数名:同じプロセスで既に状態通知の受信が開始されています

同じプロセスで，すでに状態通知の受信が開始されています。

（S）

デーモンの起動処理を中止します。

（O）

同じプロセスで該当する要求を複数回呼び出していないか確認してください。

KAVU0250-E

関数名: The job status notification process cannot be created.

関数名:状態通知プロセスが生成できませんでした

状態通知プロセスが生成できませんでした。

（S）

デーモンの起動処理を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0251-E

関数名: The job status notification could not be received because resources were insufficient when the notification started.

関数名:状態通知開始時にリソースが不足したため状態通知の受信開始に失敗しました

状態通知開始時にリソースが不足したため，状態通知の受信開始に失敗しました。

（S）

デーモンの起動処理を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0252-E

関数名: The job status notification process could not be started.

関数名:状態通知プロセスが開始できませんでした

状態通知プロセスが開始できませんでした。

（S）

デーモンの起動処理を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0253-E

関数名: The file cannot be created because there is no path to the file specified as the acquisition destination of the standard output or standard error output file.

関数名:標準出力・標準エラー出力ファイル取得先として指定したファイルパスが無いためファイルを作成できません

標準出力・標準エラー出力ファイル取得先として指定したファイルパスがないため，ファイルを作成できません。

（S）

情報の取得だけします。

（O）

指定したファイルパスを確認したあと，再度呼び出してください。

KAVU0254-E

関数名: The file cannot be created because you lack access permission to the file specified as the acquisition destination of the standard output or standard error output file.

関数名:標準出力・標準エラー出力ファイル取得先として指定したファイルのアクセス権が無いためファイルを作成できません

標準出力・標準エラー出力ファイル取得先として指定したファイルのアクセス権がないため，ファイルを作成できません。

（S）

情報の取得だけします。

（O）

指定したファイルパス※のアクセス権を確認したあと，再度呼び出してください。

注※

指定したファイルから最上位のディレクトリまでのそれぞれのディレクトリのことです。

KAVU0255-E

関数名: The file cannot be opened because some other process is using the file specified as the acquisition destination of the standard output or standard error output file.

関数名:標準出力・標準エラー出力ファイル取得先として指定したファイルが他のプロセスで使用中のためファイルをオープンできません

標準出力・標準エラー出力ファイル取得先として指定したファイルが他プロセスで使用中であるため，ファイルをオープンできません。

（S）

情報の取得だけします。

（O）

指定したファイルにアクセスしているプロセスを終了させたあと，再度呼び出してください。

KAVU0256-E

関数名: The file specified as the acquisition destination of the standard output or standard error output file cannot be created.

関数名:標準出力・標準エラー出力取得先として指定したファイルを作成できません

標準出力・標準エラー出力取得先として指定したファイルを作成できません。

（S）

情報の取得だけします。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0257-W

関数名: The specified exclusive execution resource name does not exist.

関数名:指定された排他実行リソース名が存在しません

指定された排他実行リソース名が，システムに定義されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

排他実行リソース名を正しく設定したあと，再度呼び出してください。

KAVU0258-W

関数名: The specified queue or agent already exists.

関数名:指定されたキューまたはエージェントは既に存在します

指定されたキュー，またはエージェントはすでに定義されています。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

キュー名，またはエージェント名を正しく設定したあと，再度呼び出してください。

KAVU0259-W

関数名: The specified exclusive execution resource name already exists.

関数名:指定された排他実行リソース名は既に存在します

指定された排他実行リソース名は，すでに定義されています。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

排他実行リソース名を正しく設定したあと，再度呼び出してください。

KAVU0260-E

関数名: Failed to process because some job is being executed.

関数名:実行中のジョブがあるため処理できません

実行中のジョブがあるため，変更・削除処理ができません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ジョブの実行が終了したあと，再度呼び出してください。

KAVU0261-E

関数名: Failed to process because of exceeding the maximum number defined in the environment settings.

関数名:環境設定の最大定義数を超えるため処理できません

環境設定のキューの最大定義数，エージェントの最大定義数，または排他実行リソースの最大定義数を超えるため追加できません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

環境設定の最大定義数を見直したあと，再度呼び出してください。

KAVU0262-E

関数名: The specified agent cannot be deleted because some queue is connected.

関数名:指定されたエージェントはキューとの接続が解除されていないため削除できません

エージェントとキューとの接続が解除されていないため，エージェントを削除できません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

キューとの接続を解除したあと，再度呼び出してください。

KAVU0263-E

関数名: The specified agent is not connected.

関数名:指定されたエージェントは接続されていません

指定されたエージェントは，接続されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エージェントを正しく設定したあと，再度呼び出してください。

KAVU0264-E

関数名: The agent is already connected.

関数名:エージェントは既に接続されています

指定されたエージェントは，すでに接続されています。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エージェントを正しく設定したあと，再度呼び出してください。

KAVU0265-W

関数名: There is no exclusive execution resource in the manager.

関数名:マネージャーに排他実行リソースが存在しません

指定した排他実行リソースが定義されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0266-W

関数名: The agent to be changed the priority is not connected.

関数名:優先順位を変更するエージェントが接続されていません

優先順位を変更するエージェントが，接続されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エージェントを正しく設定したあと，再度呼び出してください。

KAVU0267-E

関数名: The agent cannot be added because the Event Action Manager is processing the modification of the agent.

関数名:イベント・アクションのマネージャープロセスがエージェント構成の変更処理中のためエージェントが追加できません

イベント・アクション制御マネージャーへエージェントの追加通知をしましたが，すでにエージェント構成の変更処理中であったため，通知処理に失敗してエージェントの追加処理ができませんでした。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ほかのエージェント変更処理が終了したあと，再度呼び出してください。

KAVU0268-E

関数名: The agent cannot be deleted because the Event Action Manager is processing the modification of the agent.

関数名:イベント・アクションのマネージャープロセスがエージェント構成の変更処理中のためエージェントが削除できません

イベント・アクション制御マネージャーへエージェントの削除通知をしましたが，すでにエージェント構成の変更処理中であったため，通知処理に失敗してエージェントの削除処理ができませんでした。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ほかのエージェント変更処理が終了したあと，再度呼び出してください。

KAVU0269-E

関数名: Job could not be submitted because agent host was failed to create automatically.

関数名:エージェントの自動作成に失敗したのでジョブがサブミットできませんでした

エージェントを自動的に作成できなかったため，ジョブのサブミットが失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログで失敗の要因を確認し，要因を取り除いてから，再度ジョブを実行してください。

KAVU0270-W

関数名:The job might not be executable because a communication error occurred in the start processing.(スケジューラーサービスの識別番号,保守情報)

関数名:起動処理時に通信エラーが発生したためジョブが実行できない可能性があります(スケジューラーサービスの識別番号,保守情報)

起動処理時に通信エラーが発生しました。

（S）

起動処理を続行します。

（O）

メッセージに出力された識別番号を使用しているスケジューラーサービスで，ジョブが実行できないおそれがあります。

このエラーメッセージの出力後に実行したジョブがキューイングのままになった場合は，統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合は，そちらのメッセージの説明も参照し，要因を取り除いたあとに次の対処を実施してください。

保守情報が0の場合

QUEUEジョブを実行しない場合，対処の必要はありません。

QUEUEジョブを実行する場合は，メッセージに出力された識別番号を使用しているスケジューラーサービスを再起動してください。

保守情報が0以外の場合

該当するスケジューラーサービスでQUEUEジョブだけを実行する場合，対処の必要はありません。

QUEUEジョブ，サブミットジョブ以外のジョブを実行する場合は，メッセージに出力された識別番号を使用しているスケジューラーサービスを再起動してください。

識別番号とは，jajs_setup_clusterコマンドを使用して論理ホストを設定した場合，またはjajs_setupコマンドを使用してスケジューラーサービスの多重起動の設定をした場合に-nオプションで指定した番号です。JP1/AJS3をインストール直後のデフォルトの設定で運用している場合，識別番号は「1」です。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　2. セットアップコマンド」を参照してください。

KAVU0271-E

関数名:A QUEUE job with a host name(ホスト名) specified cannot be executed.

関数名:ホスト名(ホスト名)を指定したQUEUEジョブは実行できません

通信暗号化機能が有効な場合，ホスト名を指定したQUEUEジョブは実行できません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

QUEUEジョブを自ホストで実行する場合は，詳細定義のホスト名を空欄にしてください。

KAVU0300-E

関数名: The logical host name could not be acquired.

関数名:論理ホスト名の取得が出来ません

論理ホスト名を取得できません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

環境設定上の不正個所，または定義不十分な要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0301-E

関数名: No agent host name is specified.

関数名:エージェントホスト名称が指定されていません

エージェントホスト名を指定していません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0302-E

関数名: The agent host name is too long.

関数名:エージェントホスト名称が長すぎます

エージェントホスト名が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0303-E

関数名: The agent host name is invalid.

関数名:エージェントホスト名称が不正です

エージェントホスト名が誤っています。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0304-E

関数名: No destination is specified for storing the acquired number of agent information.

関数名:エージェント情報の取得数の格納先が指定されていません

エージェント情報の取得数の格納先が指定されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0305-E

関数名: The standard error output file name at the agent is too long.

関数名:エージェント側の標準エラー出力ファイル名が長すぎます

エージェント側の標準エラー出力ファイル名が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0306-E

関数名: The standard output file name at the agent is too long.

関数名:エージェント側の標準出力ファイル名が長すぎます

エージェント側の標準出力ファイル名が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0307-E

関数名: The standard input file name at the agent is too long.

関数名:エージェント側の標準入力ファイル名が長すぎます

エージェント側の標準入力ファイル名が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0308-E

関数名: The destination for storing the agent name is too small.

関数名:エージェント名称格納先のサイズが小さすぎます

エージェント名称格納先のサイズが小さ過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0309-E

関数名: The type of open/close is specified incorrectly.

関数名:オープン・クローズする種類の指定が不正です

キューをオープン・クローズする種類の指定が誤っています。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0310-E

関数名: The status of job exit from the queue is invalid.

関数名:キューからのジョブ取出口の状態が不正です

キューからのジョブ取出口の状態が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0311-E

関数名: No destination is specified for storing the acquired number of connection information items about the queue and the agent.

関数名:キューとエージェントの接続情報の取得数の格納先が指定されていません

キューとエージェントの，接続情報の取得数の格納先が指定されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0312-E

関数名: The acquired number of connection information items about the queue and the agent is invalid.

関数名:キューとエージェントの接続情報の数が不正です

キューとエージェントの，接続情報の数が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0313-E

関数名: The destination for storing the connection information about the queue and the agent is invalid.

関数名:キューとエージェントの接続情報の格納先が不正です

キューとエージェントの，接続情報の格納先が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0314-E

関数名: The destination for storing the connection information about the queue and agent is too small.

関数名:キューとエージェントの接続情報の格納先の数が少なすぎます

キューとエージェントの，接続情報の格納先の数が少な過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0315-E

関数名: The status of job entrance for the queue is invalid.

関数名:キューへのジョブ受付口の状態が不正です

キューへのジョブ受付口の状態が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0316-E

関数名: The process for the queue exit is invalid.

関数名:キュー取出口に対する処理の指定が不正です

キュー取出口に対する処理の指定が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0317-E

関数名: No destination is specified for storing queue information.

関数名:キュー情報の格納先が指定されていません

キュー情報の格納先が指定されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0318-E

関数名: The process for the queue entrance is invalid.

関数名:キュー受付口に対する処理の指定が不正です

キュー受付口に対する処理の指定が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0319-E

関数名: No queue name is specified.

関数名:キュー名称が指定されていません

キュー名を指定していません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0320-E

関数名: The queue name is too long.

関数名:キュー名称が長すぎます

キュー名が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0321-E

関数名: The queue name is invalid.

関数名:キュー名称が不正です

キュー名が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0322-E

関数名: No size is specified for the queue name storing destination.

関数名:キュー名称格納先のサイズが指定されていません

キュー名格納先のサイズが指定されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0323-E

関数名: The client computer name could not be acquired.

関数名:クライアントコンピュータ名称の取得に失敗しました

クライアントコンピュータ名の取得に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0324-E

関数名: The client host name is too long.

関数名:クライアントホスト名が長すぎます

クライアントホスト名が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0325-E

関数名: The service name (サービス名) could not be acquired.

関数名:サービス名称(サービス名)の取得に失敗しました

サービス名の取得に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

servicesファイルを確認し，正しいサービス名を設定したあと，再度呼び出してください。

KAVU0326-E

関数名: The request destination user name is too long.

関数名:要求先のユーザー名称が長すぎます

登録したVOS3ユーザーのユーザー名が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0327-E

関数名: The request destination password is too long.

関数名:要求先のパスワードが長すぎます

登録したVOS3ユーザーのパスワードが長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0328-E

関数名: The request group name is too long.

関数名:要求先のグループ名称が長すぎます

登録したVOS3ユーザーのグループ名が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0329-E

関数名: The type of the submit destination name is invalid.

関数名:サブミット先名称の種類が不正です

サブミット先名称の種類が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0330-E

関数名: No destination is specified for storing the submit destination name type.

関数名:サブミット先名称の種類の格納先が指定されていません

サブミット先名称の種類の格納先が指定されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0331-E

関数名: The job number is invalid.

関数名:ジョブ番号が不正です

ジョブ番号が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0332-E

関数名: No destination is specified for storing the job number.

関数名:ジョブ番号の格納先が指定されていません

ジョブ番号の格納先が指定されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0333-E

関数名: No job submit date is specified.

関数名:ジョブサブミット日時が指定されていません

ジョブサブミット日時が指定されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0334-E

関数名: The job submit date is invalid.

関数名:ジョブサブミット日時が不正です

ジョブサブミット日時が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0335-E

関数名: No external identifier is specified to the job.

関数名:ジョブに付与する外部識別子が指定されていません

ジョブに付与する外部識別子が指定されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0336-E

関数名: The external identifier to the job is too long.

関数名:ジョブに付与する外部識別子の長さが不正です

ジョブに付与する外部識別子の長さが不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0337-E

関数名: The job recovery status is specified incorrectly.

関数名:ジョブの回復ステータスの指定が不正です

ジョブの回復ステータスの指定が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0338-E

関数名: The job execution method is specified incorrectly.

関数名:ジョブの実行方式の指定が不正です

ジョブの実行方式の指定が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0339-E

関数名: The method for judging the job end status is specified incorrectly.

関数名:ジョブ終了ステータスの判定方法の指定が不正です

ジョブ終了ステータスの判定方法の指定が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0340-E

関数名: No file name is specified for the job end judgment.

関数名:ジョブの終了判定用ファイル名称が指定されていません

ジョブの終了判定用ファイル名称が指定されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0341-E

関数名: The file name for the job end judgment is too long.

関数名:ジョブの終了判定用ファイル名称が長すぎます

ジョブの終了判定用ファイル名称が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0342-E

関数名: The job request user name is too long.

関数名:ジョブの要求ユーザー名が長すぎます

ジョブの要求ユーザー名が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0343-E

関数名: Job moving destination queue name is too long.

関数名:ジョブ移動先キュー名称が長すぎます

ジョブ移動先キュー名称が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0344-E

関数名: Job execution account name is too long.

関数名:ジョブ実行アカウント名称が長すぎます

ジョブ実行アカウント名称が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0345-E

関数名: No job execution start date is specified.

関数名:ジョブ実行開始日時が指定されていません

ジョブ実行開始日時が指定されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0346-E

関数名: The job execution start date is invalid.

関数名:ジョブ実行開始日時が不正です

ジョブ実行開始日時が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0347-E

関数名: No job execution end date is specified.

関数名:ジョブ実行終了日時が指定されていません

ジョブ実行終了日時が指定されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0348-E

関数名: The job execution end date is invalid.

関数名:ジョブ実行終了日時が不正です

ジョブ実行終了日時が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0349-E

関数名: The job time-out period is out of range.

関数名:ジョブ実行打切り時間が範囲外です

ジョブ実行打ち切り時間が範囲外です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0350-E

関数名: No job owner name is specified.

関数名:ジョブ所有者名称が指定されていません

ジョブ所有者名称が指定されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0351-E

関数名: The job owner name is too long.

関数名:ジョブ所有者名称が長すぎます

ジョブ所有者名称が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0352-E

関数名: The job owner name cannot be specified.

関数名:ジョブ所有者名称は指定できません

ジョブ所有者名称は指定できません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0353-E

関数名: No detailed information is specified about the job.

関数名:ジョブ詳細情報が指定されていません

ジョブ詳細情報が指定されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0354-E

関数名: The destination for storing job information is specified incorrectly.

関数名:ジョブ情報の格納先の指定が不正です

ジョブ情報の格納先の指定が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0355-E

関数名: The job status is invalid.

関数名:ジョブ状態が不正です

ジョブ状態が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0356-E

関数名: The requested amount of information is invalid.

関数名:情報の要求数が不正です

情報の要求数が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0357-E

関数名: The direction of the job insert relative position is specified incorrectly.

関数名:ジョブ挿入先相対位置の方向の指定が不正です

ジョブ挿入先相対位置の方向の指定が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0358-E

関数名: The job definition information is invalid.

関数名:ジョブ定義情報に誤りがあります

ジョブ定義情報に誤りがあります。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0359-E

関数名: The size of the job definition information is invalid.

関数名:ジョブ定義情報のサイズが不正です

ジョブ定義情報のサイズが不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0360-E

関数名: A parameter error occurred during the analysis of the job definition information.

関数名:ジョブ定義情報の解析中にパラメーターエラーが発生しました

ジョブ定義情報の解析中に，パラメーターエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0361-E

関数名: Memory became insufficient while analyzing the job definition information.

関数名:ジョブ定義情報の解析中にメモリー不足になりました

ジョブ定義情報の解析中に，メモリー不足になりました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ほかの不要なアプリケーションを停止したあと，再度呼び出してください。それでも，同じメッセージが出力される場合は，メモリー見積もりを見直してください。

KAVU0362-E

関数名: An unknown error occurred while analyzing the job definition information.

関数名:ジョブ定義情報の解析中に原因不明のエラーが発生しました

ジョブ定義情報の解析中に，原因不明のエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0363-E

関数名: No job name is specified.

関数名:ジョブ名称が指定されていません

ジョブ名が指定されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0364-E

関数名: The job name is too long.

関数名:ジョブ名称が長すぎます

ジョブ名が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0366-E

関数名: The script is too long.

関数名:スクリプト文が長すぎます

スクリプト文が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

マクロ変数を使用している場合は，引き継ぎ情報が長くなり過ぎないようにしてください。

なお，「"（ダブルクォーテーションマーク）」の有効オプションを使用している場合は，引き継ぎ情報中の「"」が「¥"」に置換されるため，制限文字数を超えてしまうことがあります。

KAVU0367-E

関数名: The process priority is invalid.

関数名:プロセス優先順位が不正です

プロセス優先順位が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0368-E

関数名: The port number is invalid.

関数名:ポート番号が不正です

ポート番号が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

servicesファイルを確認し，正しいポート番号を設定したあと，再度呼び出してください。

KAVU0369-E

関数名: The process of analyzing the macro valuable failed.

関数名:マクロ変数の解析処理に失敗しました

マクロ変数の解析処理に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0370-E

関数名: The macro variable is specified incorrectly.

関数名:マクロ変数の指定に誤りがあります

マクロ変数の指定に誤りがあります。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0371-E

関数名: The response data from the manager is invalid.

関数名:マネージャーからの応答データが不正です

マネージャーからの応答データが不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0372-E

関数名: Enumerated information returned from the manager is invalid.

関数名:マネージャーから返された列挙情報が不正です

マネージャーから返された列挙情報が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0373-E

関数名: The host name of manager is too long.

関数名:マネージャーのホスト名称が長すぎます

マネージャーのホスト名称が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0374-E

関数名: No destination is specified for storing the operating status of the manager.

関数名:マネージャーの運用状態の格納先が指定されていません

マネージャーの運用状態の格納先が指定されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0375-E

関数名: Memory could not be allocated.

関数名:メモリー確保に失敗しました

メモリー確保に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ほかの不要なアプリケーションを停止したあと，再度呼び出してください。それでも，同じメッセージが出力される場合は，メモリー見積もりを見直してください。

KAVU0376-E

関数名: The exclusive execution resource name is too long.

関数名:排他実行リソース名称が長すぎます

排他実行リソース名が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0377-E

関数名: The work path name is too long.

関数名:ワークパス名が長すぎます

ワークパス名が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0378-E

関数名: The abnormal end threshold is invalid.

関数名:異常終了ステータスしきい値が不正です

異常終了ステータスしきい値が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0379-E

関数名: The transmission source file name is too long.

関数名:転送元ファイル名が長すぎます

転送元ファイル名が長過ぎます。

（S）

該当するジョブを起動失敗にします。

（O）

転送元ファイル名に指定したマクロ変数が，置換の結果長過ぎたおそれがあります。

引き継ぎ情報および転送元ファイル名の指定を見直したあと，再度ジョブを実行してください。

KAVU0380-E

関数名: The transmission destination file name is too long.

関数名:転送先ファイル名が長すぎます

転送先ファイル名が長過ぎます。

（S）

該当するジョブを起動失敗にします。

（O）

転送先ファイル名に指定したマクロ変数が，置換の結果長過ぎたおそれがあります。

引き継ぎ情報および転送先ファイル名の指定を見直したあと，再度ジョブを実行してください。

KAVU0383-E

関数名: The environment variable information is invalid.

関数名:環境変数情報が不正です

環境変数情報が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0384-E

関数名: The environment variable information is too big.

関数名:環境変数情報のサイズが大きすぎます

環境変数情報のサイズが大き過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

マクロ変数を使用している場合は，引き継ぎ情報が長くなり過ぎないようにしてください。

KAVU0385-E

関数名: The size of the environment variable information is invalid.

関数名:環境変数情報のサイズが不正です

環境変数情報のサイズが不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0386-E

関数名: The environment variable information file name is too long.

関数名:環境変数情報ファイル名称が長すぎます

環境変数情報ファイル名称が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0389-E

関数名: The warning end threshold is invalid.

関数名:警告終了ステータスしきい値が不正です

警告終了ステータスしきい値が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0390-E

関数名: The user name of the own process cannot be acquired.

関数名:自プロセスのユーザー名称が取得できません

自プロセスのユーザー名が取得できません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0391-E

関数名: The execution shell path name is too long.

関数名:実行シェルのパス名称が長すぎます

実行シェルのパス名が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0392-E

関数名: A command parameter for the execution file is too long.

関数名:実行ファイルのコマンドパラメーターが長すぎます

実行ファイルのコマンドパラメーターが長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

マクロ変数を使用している場合は，引き継ぎ情報が長くなり過ぎないようにしてください。

なお，「"（ダブルクォーテーションマーク）」の有効オプションを使用している場合は，引き継ぎ情報中の「"」が「¥"」に置換されるため，制限文字数を超えてしまうことがあります。

KAVU0393-E

関数名: The execution file name is too long.

関数名:実行ファイル名称が長すぎます

実行ファイル名が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0395-E

関数名: Neither the execution file name nor the execution script is specified.

関数名:実行ファイル名称と実行スクリプト文の両方が指定されていません

実行ファイル名と，実行スクリプト文の両方が指定されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0396-E

関数名: The time out value for reception-waiting is invalid.

関数名:受信待ちのタイムアウト値が不正です

受信待ちのタイムアウト値が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0397-E

関数名: The start date is invalid in enumerating the end time of the end job.

関数名:終了ジョブの終了時間による列挙で開始日時の指定が不正です

終了ジョブの終了時間による列挙で，開始日時の指定が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0398-E

関数名: The end date is invalid in enumerating the end time of the end job.

関数名:終了ジョブの終了時間による列挙で終了日時の指定が不正です

終了ジョブの終了時間による列挙で終了日時の指定が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0399-E

関数名: The status report identifier is invalid.

関数名:状態通知の識別子が不正です

状態通知の識別子が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0400-E

関数名: No destination is specified for storing the status report identifier.

関数名:状態通知の識別子の格納先が指定されていません

状態通知の識別子の格納先が指定されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0401-E

関数名: The destination for storing the status report information is invalid.

関数名:状態通知情報の格納先が不正です

状態通知情報の格納先が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0402-E

関数名: No information is specified about the host to which the status is reported.

関数名:状態通知送信先ホスト情報が指定されていません

状態通知送信先ホスト情報が指定されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0403-E

関数名: The specified client computer name is too long.

関数名:設定されているクライアントコンピュータ名称が長すぎます

設定されているクライアントコンピュータ名称が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0404-E

関数名: The start time of the concurrently-executable job limit information is invalid.

関数名:多重度情報の開始時刻が不正です

多重度情報の開始時刻が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0405-E

関数名: The end time for the concurrently-executable job limit information is invalid.

関数名:多重度情報の終了時刻が不正です

多重度情報の終了時刻が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0406-E

関数名: The number for storing the concurrently-executable job limit information is too small.

関数名:多重度情報の格納数が小さすぎます

多重度情報の格納数が小さ過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0407-E

関数名: The destination for storing the concurrently-executable job limit information is invalid.

関数名:多重度情報の格納先の指定が不正です

多重度情報の格納先の指定が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0408-E

関数名: No transfer file information is specified.

関数名:転送ファイル情報が指定されていません

転送ファイル情報が指定されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0409-E

関数名: The number of transfer files is invalid.

関数名:転送ファイル数の指定が不正です

転送ファイル数の指定が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0410-E

関数名: The specification of whether to output the standard error output file is invalid.

関数名:標準エラー出力ファイルの出力有無の指定に誤りがあります

標準エラー出力ファイルの出力有無の指定に誤りがあります。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0411-E

関数名: The method for writing the standard error output file is specified incorrectly.

関数名:標準エラー出力ファイルの書込み方法の指定に誤りがあります

標準エラー出力ファイルの書き込み方法の指定に誤りがあります。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0414-E

関数名: The path name for the standard error output file is too long.

関数名:標準エラー出力ファイルパス名称が長すぎます

標準エラー出力ファイルパス名が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0415-E

関数名: The file name for the standard error output file and the additional write flag specification do not match.

関数名:標準エラー出力ファイル名称と追加書込フラグの指定が不一致です

標準エラー出力ファイル名と，追加書き込みフラグの指定が一致しませんでした。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0416-E

関数名: The specification of whether to output the standard output file is invalid.

関数名:標準出力ファイルの出力有無の指定に誤りがあります

標準出力ファイルの出力有無の指定に誤りがあります。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0417-E

関数名: The method for writing the standard output file is specified incorrectly.

関数名:標準出力ファイルの書込み方法の指定に誤りがあります

標準出力ファイルの書き込み方法の指定に誤りがあります。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0420-E

関数名: The standard output file path name is too long.

関数名:標準出力ファイルパス名称が長すぎます

標準出力ファイルパス名称が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0421-E

関数名: The file name for the standard output file and the additional write flag specification do not match.

関数名:標準出力ファイル名称と追加書込フラグの指定が不一致です

標準出力ファイル名称と，追加書き込みフラグの指定が一致しませんでした。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0422-E

関数名: The path name for the standard input file is too long.

関数名:標準入力ファイルパス名称が長すぎます

標準入力ファイルパス名が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0423-E

関数名: An invalid agent name was returned.

関数名:不正なエージェント名称が返りました

不正なエージェント名が返りました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0424-E

関数名: An invalid queue name was returned.

関数名:不正なキュー名称が返りました

不正なキュー名が返りました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0425-E

関数名: The character code is specified incorrectly.

関数名:文字コードの指定が不正です

文字コードの指定が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0426-E

関数名: The number of agent information to be changed is invalid.

関数名:変更するエージェント情報数が不正です

変更するエージェント情報数が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0427-E

関数名: The flag specifying hold or release is invalid.

関数名:保留/保留解除を指定するフラグが不正です

保留または保留解除を指定するフラグが不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0428-E

関数名: The flag for registering hold jobs is invalid.

関数名:保留ジョブ登録のフラグが不正です

保留ジョブ登録のフラグが不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0429-E

関数名: The destination for storing the number of enumerated jobs is specified incorrectly.

関数名:列挙されたジョブ情報数の格納先の指定が不正です

列挙されたジョブ情報数の格納先の指定が不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0430-E

関数名: The flag indicating the job status to be enumerated is invalid.

関数名:列挙するジョブ状態を表わすフラグが不正です

列挙するジョブ状態を表すフラグが不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0431-E

関数名: The enumerated handle is invalid.

関数名:列挙ハンドルが不正です

列挙ハンドルが不正です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0432-E

関数名: The password could not be created.

関数名:パスワードの作成に失敗しました

VOS3ユーザーのパスワードの作成に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0433-E

関数名: The execution start date for the specified job is too long.

関数名:指定ジョブ実行開始日時が長すぎます

指定ジョブ実行開始日時が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0434-E

関数名: The name of the host to which the status is reported is too long.

関数名:状態通知送信先ホスト名称が長すぎます

状態通知送信先ホスト名が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0435-E

関数名: No destination is specified for storing the current concurrently-executable job limit.

関数名:取得する現在の多重度を格納する先が指定されていません

取得する現在の多重度を格納する先が指定されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0436-E

関数名: No destination is specified for storing the number of currently executing jobs.

関数名:取得する現在実行中のジョブの数を格納する先が指定されていません

取得する現在実行中のジョブの数を格納する先が指定されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0437-E

関数名: No type is specified for the job status to be reported.

関数名:送信する状態通知のジョブ状態種別が指定されていません

送信する状態通知のジョブ状態種別が指定されていません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0438-E

関数名: The warning end threshold value exceeds the abnormal end threshold value.

関数名:警告終了しきい値が異常終了しきい値の値を超えています

警告終了しきい値が，異常終了しきい値の値を超えています。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0439-E

関数名: The moving destination queue cannot be specified when the home agent host name is specified.

関数名:移動元エージェントホスト名指定の場合には移動先キューを指定できません

移動元にエージェントホスト名を指定した場合は，移動先キューを指定できません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0440-E

関数名: The direction of the job insert relative position cannot be specified when moving to another queue.

関数名:他キューへの移動の場合にはジョブ挿入先相対位置の方向は指定できません

ほかのキューへの移動の場合には，ジョブ挿入先相対位置の方向は指定できません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0441-E

関数名: The job insert relative position cannot be specified when moving to another queue.

関数名:他キューへの移動の場合にはジョブ挿入先相対位置は指定できません

ほかのキューへの移動の場合には，ジョブ挿入先相対位置は指定できません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0442-W

関数名: The standard output file used in the system could not be deleted.

関数名:システムで使用している標準出力ファイルの削除に失敗しました

システムで使用している標準出力ファイルの削除に失敗しました。

（S）

要求処理を続行します。

（O）

保存世代数を超えると，古いものから自動的にファイルが削除されるため，対処の必要はありません。

KAVU0443-W

関数名: The standard error output file used in the system could not be deleted.

関数名:システムで使用している標準エラー出力ファイルの削除に失敗しました

システムで使用している標準エラー出力ファイルの削除に失敗しました。

（S）

要求処理を続行します。

（O）

保存世代数を超えると，古いものから自動的にファイルが削除されるため，対処の必要はありません。

KAVU0451-E

関数名: The exclusive execution resource name is not specified.

関数名:排他実行リソース名が指定されていません

排他実行リソース名の指定がないため，情報を表示できません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

排他実行リソース名を指定したあと，再度呼び出してください。

KAVU0452-E

関数名: The size of exclusive execution resource name buffer is not specified.

関数名:排他実行リソース名格納先のサイズが指定されていません

排他実行リソース名格納先のサイズが指定されていないため，情報を取得できません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認して，取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0453-E

関数名: The maximum number of queuing jobs is out of range.

関数名:キュー内のジョブ数の最大値が範囲外です

ジョブ数の最大値が設定範囲（1〜4,294,967,295）の値ではありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ジョブ数の最大値に適切な値を設定したあと，再度呼び出してください。

KAVU0454-E

関数名: The warning number of queuing jobs is out of range.

関数名:キュー内のジョブ数の警告値が範囲外です

ジョブ数の警告値が設定範囲（1〜4,294,967,295）の値ではありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ジョブ数の警告値に適切な値を設定したあと，再度呼び出してください。

KAVU0455-E

関数名: The priority value is not specified.

関数名:優先順位が指定されていません

優先順位を設定していません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

優先順位を設定したあと，再度呼び出してください。

KAVU0456-E

関数名: The exclusive execution resource information is not specified.

関数名:排他実行リソース情報が指定されていません

排他実行リソース情報の設定がありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認して，原因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0457-E

関数名: The job number is not specified.

関数名:ジョブ番号が指定されていません

ジョブ番号の指定がありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認して，原因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0458-E

関数名: The concurrently-executable job limit is invalid.

関数名:実行多重度の指定が不正です

実行多重度の指定で時刻の値が誤っているか，または多重度が設定範囲（0〜4,294,967,295）を超えています。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

実行多重度に適切な値を設定したあと，再度呼び出してください。

KAVU0459-E

関数名: The maximum number of jobs is not specified.

関数名:キュー内のジョブ数の最大値が指定されていません

ジョブ数の最大値の設定がありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

キュー内のジョブ数の最大値を設定したあと，再度呼び出してください。

KAVU0460-E

関数名: The warning number of jobs is not specified.

関数名:キュー内のジョブ数の警告値が指定されていません

ジョブ数の警告値の設定がありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

キュー内のジョブ数の警告値を設定したあと，再度呼び出してください。

KAVU0461-E

関数名: The exclusive execution resource status is invalid.

関数名:排他実行リソース状態の指定が不正です

排他実行リソース状態の指定が誤っています。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認して，原因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0462-E

関数名: Job number that use the exclusive execution resource is invalid.

関数名:排他実行リソース使用中のジョブ番号の指定が不正です

排他実行リソース使用中のジョブ番号の指定が誤っています。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認して，原因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0463-E

関数名: The warning number of jobs cannot be larger than the max number of jobs.

関数名:キュー内のジョブ数の警告値が最大値より大きいか，最大値が警告値より小さい値は設定できません

指定されたキュー内のジョブ数の警告値が最大値より大きいか，または最大値が警告値より小さい値となっています。

なお，キュー内のジョブ数の警告値，最大値を変更する場合は，現在キューに設定されている警告値，最大値と比較します。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

設定値を見直すか現在のキューの設定値を調べて，適切な値に変更したあと，再度呼び出してください。

KAVU0464-E

関数名: An invalid exclusive execution resource name was returned.

関数名:不正な排他実行リソース名が返りました

不正な排他実行リソース名が，マネージャーから返されました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認して，原因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0465-E

関数名: The specified port number is invalid.

関数名:ポート番号の指定に誤りがあります

ポート番号の指定オプションを設定した場合，キュー名の：（コロン）以下の値はポート番号として認識されるため，5けた以内のポート番号を指定してください。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ポート番号を正しく設定したあと，再度呼び出してください。

KAVU0466-E

関数名: The agent name cannot be changed.

関数名:エージェント名を変更することは出来ません

キューの名称変更要求に，エージェントホスト名を指定しています。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

正しくキュー名を設定したあと，再度呼び出してください。

KAVU0467-E

関数名: The specification of the manager host name is invalid (ホスト名).

関数名:マネージャーホスト名(ホスト名)の指定に誤りがあります

マネージャーホスト名として指定したホスト名が誤っています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

緊急実行コマンドに，リモートホスト名を指定していないかを確認したあと，再度呼び出してください。

KAVU0470-E

The job termination request failed.

ジョブの強制終了に失敗しました

エージェントホストにジョブの強制終了要求を行いましたが，ジョブの強制終了に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

このメッセージの前後に出力されているKAVUで始まるメッセージの説明を参照してください。また，マネージャーホストおよびエージェントホストの統合トレースログで，このジョブに対してKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

資料は，マネージャーホストとエージェントホストの両方で採取してください。

KAVU0471-W

The job does not exist. But the job might have ended.

該当するジョブが存在しません。ジョブは終了している可能性があります

ジョブの強制終了要求を行いましたが，該当するジョブがありませんでした。

（S）

要求処理を終了します。

（O）

ジョブが実行されていないか，または強制終了前にエージェントホストですでにジョブが終了しているおそれがあります。次の方法でジョブの状態を確認してください。

PCジョブ，UNIXジョブ，フレキシブルジョブ※，HTTP接続ジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブの場合

JP1/AJS - Viewで確認する，またはajsshowコマンドを実行する

注※

フレキシブルジョブの場合，エージェントホストを中継エージェントに読み替えてください。

QUEUEジョブ，サブミットジョブの場合

jpqjobgetコマンドを実行する

それ以外には，次のことが考えられます。

ジョブの情報をエージェントホストからマネージャーホストへ送信するのに失敗している状態で，エージェントホストのJP1/AJS3サービスが停止した。

エージェントホストでジョブを実行中のまま，JP1/AJS3サービスが異常終了した。

マネージャーホストおよびエージェントホストの統合トレースログで，このジョブに対してKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。資料は，マネージャーホストとエージェントホストの両方で採取してください。

KAVU0474-E

関数名: The job execution environment database is currently undergoing maintenance.

関数名:ジョブ実行環境データベースがメンテナンス中です

ジョブ実行環境がメンテナンス中です。

（S）

ジョブ実行環境のメンテナンスを中止します。

（O）

jajs_maintainプロセスがないか確認し，必要に応じてコマンドを再実行してください。

KAVU0476-E

関数名: The job number cannot be assigned.

関数名:ジョブ番号を割り当てられません

実行終了していないジョブ数が限界値を超えたため，ジョブ番号を割り当てられません。

（S）

要求処理を終了します。

（O）

ジョブの実行終了を待って，再度ジョブを実行してください。

KAVU0477-E

関数名: Insufficient tablespace or RDAREA.

関数名:表領域またはRDAREAに空きがありません

表領域，またはRDAREAに空きがありません。

（S）

要求処理を終了します。

（O）

表領域，RDAREAの再編成，領域拡張などによって空き領域を作成したあと，再度ジョブを実行してください。

データベースの詳細なエラーメッセージは，Windowsイベントログまたはsyslogに出力されます。組み込みDBの場合は，メッセージKFPH00211-Iが出力されます。データベースの再編成については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　9.2.3 データベースを再編成する場合」を参照してください。

KAVU0478-E

関数名: The database table is locked.

関数名:データベーステーブルがロックされています

データベーステーブルがロックされています。

（S）

要求処理を終了します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0479-E

関数名: You lack operate permission for the database.

関数名:データベースへの操作権限がありません

操作しようとしたユーザーには，データベースを操作する権限がありません。

（S）

要求処理を終了します。

（O）

権限を持っているユーザーを指定したあと，再度呼び出してください。

KAVU0480-E

関数名: Could not connect to the database.

関数名:データベースに接続できませんでした

データベースに接続できませんでした。

（S）

要求処理を終了します。

（O）

データベースが稼働しているか，確認してください。

JP1/AJS3の運用中にこのメッセージが出力された場合は，データベースを稼働させたあと，JP1/AJS3を再起動してください。

KAVU0481-E

関数名: A system error occurred during a database process.

関数名:データベース処理にてシステムエラーが発生しました

データベース処理でシステムエラーが発生しました。

（S）

要求処理を終了します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

JP1/AJS3の運用中にこのメッセージが出力された場合は，データベースが稼働しているかを確認してください。稼働していない場合は，データベースを稼働させたあと，JP1/AJS3を再起動してください。

KAVU0482-E

関数名: A logical contradiction occurred during a database process.

関数名:データベース処理にて論理矛盾が発生しました

データベース処理で不正なパラメーターが見つかりました。

（S）

要求処理を終了します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0483-E

関数名: The system file(システムファイル名) cannot be opened.

関数名:システムファイル(システムファイル名)のオープンに失敗しました

システムファイルのオープンに失敗しました。

（S）

要求処理を終了します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0484-E

関数名: The system file cannot be closed. (number of files:ファイル数)

関数名:システムファイルのクローズに失敗しました(ファイル数:ファイル数)

システムファイルのクローズに失敗しました。

（S）

要求処理を終了します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0485-E

関数名: The system file(システムファイル名) cannot be accessed.

関数名:システムファイル(システムファイル名)へのアクセスに失敗しました

システムファイルへのアクセスに失敗しました。

（S）

要求処理を終了します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0486-E

関数名: The system file(システムファイル名) cannot be written.

関数名:システムファイル(システムファイル名)の書き込みに失敗しました

システムファイルの書き込みに失敗しました。

（S）

要求処理を終了します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0487-E

関数名: The system file(システムファイル名) cannot be read.

関数名:システムファイル(システムファイル名)の読み込みに失敗しました

システムファイルの読み込みに失敗しました。

（S）

要求処理を終了します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0488-E

関数名: A system call error occurred in the internal process.

関数名:内部処理でシステムコールエラーが発生しました

内部処理でシステムコールエラーが発生しました。

（S）

要求処理を終了します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0489-E

関数名: The system file(システムファイル名) could not be removed because a system call error occurred.

関数名:システムコールエラーが発生したためシステムファイル(システムファイル名)を削除できませんでした

システムコールエラーが発生したためシステムファイル（ジョブ実行制御の一時ファイル）を削除できませんでした。

（S）

システムファイルの削除を中止します。

（O）

システムファイルは，スケジューラーサービスのテンポラリーファイル用ディレクトリに格納されます。

定義キー[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]の環境設定パラメーターAJSTMPDIRに指定したディレクトリ※の有無およびアクセス権限を確認してください。

環境設定パラメーターAJSTMPDIRのデフォルト値などの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2(53) AJSTMPDIR」を参照してください。

注※

指定したファイルから最上位のディレクトリまでのそれぞれのディレクトリのことです。

KAVU0490-W

関数名: The system file(システムファイル名:要因番号) could not be removed because a system call error occurred.

関数名: システムコールエラーが発生したためシステムファイル(システムファイル名:要因番号)を削除できませんでした

システムコールエラーが発生したためシステムファイル（ジョブ実行制御の一時ファイル）を削除できませんでした。

（S）

システムファイルの削除を中止します。

（O）

システムファイルは，スケジューラーサービスのテンポラリーファイル用ディレクトリに格納されます。

定義キー[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]の環境設定パラメーターAJSTMPDIRに指定したディレクトリ※の有無およびアクセス権限を確認してください。また，メッセージ中の「システムファイル名」に表示されたファイルは必要に応じて削除してください。

環境設定パラメーターAJSTMPDIRのデフォルト値などの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2(53) AJSTMPDIR」を参照してください。

注※

指定したファイルから最上位のディレクトリまでのそれぞれのディレクトリのことです。

KAVU0491-E

関数名:Execution of a job at a destination that does not permit execution was suppressed according to the settings specified in the execution agent profile. (論理ホスト名:スケジューラーサービス名:実行先:保守情報)

関数名:実行エージェントプロファイルの設定に基づき，許可されていない実行先へのジョブ実行を抑止しました(論理ホスト名：スケジューラーサービス名：実行先：保守情報)

ジョブの実行を要求しようとしたところ，実行エージェントプロファイルで実行先として許可されていない実行エージェントが指定されていました。

（S）

該当するジョブを「起動失敗」状態で異常終了させます。

（O）

次の原因が考えられます。

ジョブの詳細定義の実行エージェントに指定している実行エージェント名が誤っている

実行エージェントプロファイルに設定している，許可する実行先の指定が誤っている

ジョブの詳細定義に指定されている実行エージェント名が誤っている場合は，正しい値を設定し，ジョブを再実行してください。

実行エージェントプロファイルの設定が誤っている場合は，実行エージェントプロファイルの設定を正しく修正したあと，ajsprofalterコマンドで正しい実行エージェントプロファイルをスケジューラーサービスに適用してから，ジョブを再実行してください。

KAVU0492-E

The request was rejected.

要求が拒否されました

接続先ホスト上のマネージャー用接続許可設定ファイルに接続元ホストのIPアドレスが登録されていないため，要求が拒否されました。

（S）

処理を続行します。

（O）

要求先マネージャーホストの統合トレースログに出力されているメッセージKAVU4335-Eの対処方法に従ってください。

KAVU0494-W

An error occurred during the database processing. (ホスト名,スケジューラーサービス名,ユニットID,実行ID,種別,保守情報)

データベース処理でエラーが発生しました(ホスト名,スケジューラーサービス名,ユニットID,実行ID,種別,保守情報)

データベース処理でエラーが発生しました。「種別」に表示される文字列とその意味を次に示します。

STDOUT：標準出力

STDERR：標準エラー出力

（S）

ジョブ実行制御のデータベース処理を中止し，ジョブ実行処理を続行します。

KAVU0500-E

関数名:An attempt to acquire the database information failed.

関数名:データベース情報取得処理に失敗しました

ジョブ実行環境のデータベース情報の取得に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

次のことを確認したあと，再度呼び出してください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3の環境設定が正しくされているか。

データベースが正しく作成されているか。

KAVU0800-I

The user profile was registered.

ユーザー情報を登録しました

jpqreguserコマンドでJP1/AJS3ホストに，VOS3ユーザーのユーザー情報を登録しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0801-I

The user profile was deleted.

ユーザー情報を削除しました

jpqreguserコマンドでJP1/AJS3ホストからVOS3ユーザーのユーザー情報を削除しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0802-I

The user profile was updated.

ユーザー情報を更新しました

jpqreguserコマンドでVOS3ユーザーのユーザー情報を更新しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0803-I

The user profile information will be enumerated.

登録済みユーザー情報の列挙を開始します

jpqreguserコマンドでVOS3ユーザーの登録済みユーザー情報の列挙を開始します。

（S）

処理を続行します。

KAVU0804-I

Enumerating user profile information ended normally.

登録済みユーザー情報の列挙が正常終了しました

jpqreguserコマンドでVOS3ユーザーの登録済みユーザー情報の列挙が正常終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0810-I

The job(ジョブ番号) was submitted.

ジョブ(ジョブ番号)をサブミットしました

ジョブを登録しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0811-I

The job(ジョブ番号) was canceled.

ジョブ(ジョブ番号)をキャンセルしました

ジョブを強制終了しました。なお，ジョブが実行待ち，保留，時間待ち状態の場合は，ジョブをキャンセルします。また，ジョブが実行中の場合は，強制終了します。

（S）

処理を続行します。

KAVU0812-I

The job(ジョブ番号) status was changed(保留/保留解除).

ジョブ(ジョブ番号)の状態を変更(保留/保留解除)しました

ジョブの状態を保留/保留解除に変更しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0813-I

The job(ジョブ番号) was moved.

ジョブ(ジョブ番号)を移動しました

キュー内のジョブを移動しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0814-I

The job(ジョブ番号) information was deleted.

ジョブ情報(ジョブ番号)を削除しました

ジョブ実行環境データベースから終了したジョブのジョブ情報および結果ファイルを削除しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0815-I

The job(ジョブ番号) information will be displayed.

ジョブ情報(ジョブ番号)の表示を開始します

ジョブ情報（ジョブ番号，ジョブ名，ジョブ状態，登録時間など）を出力します。

（S）

処理を続行します。

KAVU0816-I

Displaying the job information ended normally.

ジョブ情報の表示処理が正常終了しました

ジョブ情報の表示処理が正常終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0817-I

JP1 user (JP1仮定ユーザー名) is registered for assumed JP1 user.

JP1ユーザー(JP1仮定ユーザー名)をJP1仮定ユーザーとして登録しました

指定されたJP1ユーザーをJP1仮定ユーザーとして登録し，JP1ユーザー仮定機能を有効にしました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0818-I

Assumed JP1 user(JP1仮定ユーザー名) is deleted.

JP1仮定ユーザー(JP1仮定ユーザー名)を削除しました

JP1仮定ユーザーを削除しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0819-I

Assumed JP1 user (JP1仮定ユーザー名) is registered.

JP1仮定ユーザー(JP1仮定ユーザー名)が登録されています

現在登録されているJP1仮定ユーザーを表示します。

（S）

処理を続行します。

KAVU0820-I

The job information will be enumerated.

ジョブ情報の列挙を開始します

未終了ジョブのジョブ情報の一覧を出力します。

（S）

処理を続行します。

KAVU0821-I

Enumerating the job information ended normally.

ジョブ情報の列挙処理が正常終了しました

未終了ジョブのジョブ情報（ジョブ番号，ジョブ名，ジョブ状態など）の一覧の表示処理が正常終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0822-I

Assumed JP1 user is not registered.

JP1仮定ユーザーは登録されていません

現在JP1仮定ユーザーは登録されていません。

（S）

処理を続行します。

KAVU0825-I

The end job information will be enumerated.

終了ジョブ情報の列挙を開始します

終了したジョブのジョブ情報の一覧を出力します。

（S）

処理を続行します。

KAVU0826-I

Enumerating the end job information ended normally.

終了ジョブ情報の列挙処理が正常終了しました

終了したジョブのジョブ情報（ジョブ番号，ジョブ名，ジョブ状態など）の一覧の表示処理が正常終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0835-I

Queue Entrance/Queue Exit of the queue (キュー名) was opened.

キュー(キュー名)のジョブ受付口/ジョブ取出口をオープンしました

キューのジョブ受付口，またはジョブ取出口を開きました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0836-I

Queue Entrance/Queue Exit of the queue (キュー名) was closed.

キュー(キュー名)のジョブ受付口/ジョブ取出口をクローズしました

キューのジョブ受付口，またはジョブ取出口を閉じました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0837-I

The queue(キュー名) information will be displayed.

キュー情報(キュー名)の表示を開始します

キュー情報（キュー名，登録ジョブ数の最大値・警告値，登録済みのジョブ数など）を出力します。

（S）

処理を続行します。

KAVU0838-I

Default queue(キュー名) information will be displayed.

デフォルトキュー情報(キュー名)の表示を開始します

デフォルトキューのキュー情報（キュー名，登録ジョブ数の最大値・警告値，登録済みのジョブ数など）を出力します。

（S）

処理を続行します。

KAVU0839-I

All queue information except default queue will be displayed.

デフォルトキューを除く全てのキュー情報の表示を開始します

デフォルトキュー以外のキュー情報を出力します。

（S）

処理を続行します。

KAVU0840-I

All queue information including default queue will be displayed.

デフォルトキューを含む全てのキュー情報の表示を開始します

デフォルトキューを含むすべてのキュー情報を出力します。

（S）

処理を続行します。

KAVU0841-I

The queue names will be enumerated.

キュー名称の列挙を開始します

デフォルトキュー以外のキューのキュー名称を出力します。

（S）

処理を続行します。

KAVU0842-I

Displaying the queue information ended normally.

キュー情報の表示処理が正常終了しました

キュー情報の表示処理が正常終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0850-I

The agent(エージェント名) definition was changed.

エージェント(エージェント名)の定義情報を変更しました

エージェントの定義情報（ジョブ実行多重度）を変更しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0851-I

The agent host(エージェント名) information will be displayed.

エージェントホスト情報(エージェント名)の表示を開始します

エージェントホスト情報を出力します。

（S）

処理を続行します。

KAVU0852-I

All agent host information will be displayed.

全てのエージェントホスト情報の表示を開始します

すべてのエージェントホスト情報を出力します。

（S）

処理を続行します。

KAVU0853-I

The agent host names will be enumerated.

エージェントホスト名称の列挙を開始します

すべてのエージェントホストのエージェントホスト名称を出力します。

（S）

処理を続行します。

KAVU0854-I

Displaying the agent host information ended normally.

エージェントホスト情報の表示処理が正常終了しました

エージェントホスト情報の表示処理が正常終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0860-I

The queue(キュー名) was added.

キュー(キュー名)を追加しました

キューを追加しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0861-I

The queue(キュー名) was deleted.

キュー(キュー名)を削除しました

キューを削除しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0862-I

The queue(キュー名) definition was changed.

キュー(キュー名)の定義情報を変更しました

キューの定義情報を変更しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0863-I

The agent(エージェント名) was connected.

エージェント(エージェント名)に接続しました

キューをエージェントに接続しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0864-I

The agent(エージェント名) was released.

エージェント(エージェント名)との接続を解除しました

キューとエージェントの接続を解除しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0865-I

The agent(エージェント名) was added.

エージェント(エージェント名)を追加しました

エージェントホストを追加しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0866-I

The agent(エージェント名) was deleted.

エージェント(エージェント名)を削除しました

エージェントホストを削除しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0867-I

The exclusive execution resource name(排他実行リソース名) was added.

排他実行リソース名(排他実行リソース名)を追加しました

排他実行リソースを追加しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0868-I

The exclusive execution resource name(排他実行リソース名) was deleted.

排他実行リソース名(排他実行リソース名)を削除しました

排他実行リソースを削除しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0869-I

The exclusive execution resource name will be enumerated.

排他実行リソース名の列挙を開始します

すべての排他実行リソース名称を出力します。

（S）

処理を続行します。

KAVU0870-I

The exclusive execution resource(排他実行リソース名) information will be displayed.

排他実行リソース情報(排他実行リソース名)の表示を開始します

排他実行リソース情報を出力します。

（S）

処理を続行します。

KAVU0871-I

All exclusive execution resource information will be displayed.

全ての排他実行リソース情報の表示を開始します

すべての排他実行リソース情報を出力します。

（S）

処理を続行します。

KAVU0872-I

Enumerating the exclusive execution resource name ended normally.

排他実行リソース名の列挙処理が正常終了しました

排他実行リソース名の列挙処理が正常終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0873-I

Displaying the exclusive execution resource(排他実行リソース名) information ended normally.

排他実行リソース情報(排他実行リソース名)の表示処理が正常終了しました

排他実行リソース情報の表示処理が正常終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0874-I

Displaying all exclusive execution resource information ended normally.

全ての排他実行リソース情報の表示処理が正常終了しました

すべての排他実行リソース情報の表示処理が正常終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0875-I

The agent(エージェント名) priority was changed.

エージェント(エージェント名)の優先順位を変更しました

接続済みエージェントホストの優先順位を変更しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU0900-E

Invalid option (オプション名).

無効なオプション(オプション名)です

無効なオプションです。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0901-E

The option (オプション名) is used more than once.

オプション(オプション名)が2回以上使用されています

オプションが2回以上使用されています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0902-E

A required option (オプション名) is missing.

必須オプション(オプション名)が指定されていません

必要なオプションが指定されていません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0903-E

Only administrator can use option (オプション名).

オプション(オプション名)は管理者しか使用できません

オプションは管理者だけが使用できます。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

管理者ユーザーでコマンドを再実行してください。

KAVU0904-E

Illegal character (不当な文字) in operand (オペランド名).

オペランド(オペランド名)中に無効な文字(不当な文字)があります

引数の中に無効な文字があります。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0905-E

The operand (オペランド名) exceeds the specifiable number of characters (文字数).

オペランド(オペランド名)が指定可能な文字数(文字数)を超えています

指定できる文字数を超えて，引数を指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0906-E

A required operand (オペランド名) is missing.

必須オペランド(オペランド名)が指定されていません

必要な引数が指定されていません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0907-E

Value (設定値) in operand (オペランド名) exceeds the limit.

オペランド(オペランド名)中に指定範囲を超えた値(設定値)が指定されています

引数の中に指定範囲を超えた値が指定されています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0908-E

Character (不当な文字) in operand (オペランド名) is not a number.

オペランド(オペランド名)中に数値でない文字(不当な文字)が指定されています

引数の中に数値でない文字が指定されています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

引数に数字を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0909-E

Invalid data format in operand (オペランド名).

オペランド(オペランド名)のデータ形式が不正です

引数のデータ形式が不正です。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0910-E

An unexpected error occurred. (reason code:要因番号)

予期せぬエラーが発生しました(要因番号:要因番号)

パラメーター解析処理中に不正なデータを検出しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0911-E

The options (オプション名) and (オプション名) cannot be specified simultaneously.

オプション(オプション名)とオプション(オプション名)は同時に指定できません

指定されたオプションは，同時に指定できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0912-E

Environment settings or the logical host name is invalid.

環境設定が不正かもしくは論理ホスト名が不正です

環境設定，または論理ホスト名が不正です。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

環境設定，または論理ホスト名を確認したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0913-E

Unexpected error occurred. Aborted. (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

コマンド起動時の初期化処理が失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0914-E

Insufficient options specified.

オプションの指定が不足しています

必要なオプションを指定していません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

必要なオプションを指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0917-E

The specification of the manager host name is invalid.

マネージャーホスト名の指定に誤りがあります

マネージャーホスト名として指定したホスト名が誤っています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

緊急実行コマンドに，リモートホスト名を指定していないかを確認したあと，再度呼び出してください。

KAVU0920-E

Parameter is specified incorrectly.

パラメーターに誤りがあります

パラメーターに誤りがあります。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

コマンド実行ホストとマネージャーホストの文字コードが異なる場合は，データ転送の際の文字コード変換でデータサイズが大きくなったおそれがあります。

マネージャーホストの文字コードに変換した場合に，指定できる文字数を超える引数がないか確認してください。

KAVU0921-E

The command could not be executed because of internal factor.

内部的要因でコマンドの実行に失敗しました

内部的要因でコマンドの実行に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0922-E

Memory became insufficient.

メモリー不足が発生しました

メモリー不足が発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ほかの不要なアプリケーションを停止したあと，再実行してください。

それでも，同じメッセージが出力される場合は，メモリー見積もりを見直してください。

KAVU0923-E

A logical contradiction occurred.

論理矛盾が発生しました

コマンドの初期化処理中に不正なエラーを検知しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0924-E

The file cannot be opened because file path or file does not exist at the send source.

転送元のファイルパス又はファイルが無いためファイルをオープンできません

転送元のファイルパス，またはファイルがないためファイルをオープンできません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0925-E

The file cannot be opened because you lack access permission for the file at the send source.

転送元のファイルのアクセス権が無いためファイルをオープンできません

転送元のファイルのアクセス権がないため，ファイルをオープンできません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

転送元のファイルのアクセス権を確認してください。また，指定したファイルから最上位のディレクトリまでのそれぞれのディレクトリのアクセス権も確認してください。

KAVU0926-E

The file cannot be opened because some other process is using the file at the send source.

転送元のファイルが他のプロセスで使用中のためファイルをオープンできません

転送元のファイルが他プロセスで使用中のため，ファイルをオープンできません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0927-E

The file at the send source cannot be opened.

転送元のファイルをオープンできません

転送元のファイルをオープンできません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

システムで受け付けられないファイル名の形式，またはファイル名長であるおそれがあります。指定した転送元のファイル名を確認してください。

KAVU0928-E

The file at the send source cannot be read.

転送元のファイルの読み込みに失敗しました

転送元のファイルの読み込みに失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0929-E

No file path is specified for the file that acquires the standard output file or standard error output file, so the file cannot be created.

標準出力・標準エラー出力ファイル取得先として指定したファイルパスが無いためファイルを作成できません

標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルのデータを取得するファイルとして，指定したファイルパスがないため，ファイルを作成できません。

jpqjobgetコマンドを使用した場合は，-osoまたは-oseオプションに指定したファイルがありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

標準出力ファイルまたは標準エラー出力ファイルのデータを取得するファイルに指定したファイルおよびファイルのパスがあるかどうかを確認してください。ファイルおよびパスがない場合は，作成してからコマンドを再実行してください。

KAVU0930-E

You lack access permission for the file specified as the file that acquires the standard output file or standard error output file, so the file cannot be created.

標準出力・標準エラー出力ファイル取得先として指定したファイルのアクセス権が無いためファイルを作成できません

標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルのデータを取得するためのファイルにアクセス権がないため，ファイルを作成できません。

jpqjobgetコマンドを使用した場合は，-osoまたは-oseオプションに指定したファイルに書き込み権限がありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

標準出力ファイルまたは標準エラー出力ファイルのデータを取得するためのファイルとして指定したファイル※のアクセス権を確認してください。書き込み権限がない場合は，権限を与えたあとコマンドを再実行してください。

注※

指定したファイルから最上位のディレクトリまでのそれぞれのディレクトリのアクセス権も確認してください。

KAVU0931-E

Insufficient disk space. The file specified as the file that acquires the standard output file or standard error output file cannot be written.

ディスクに空き容量が無いため標準出力・標準エラー出力ファイル取得先として指定したファイルが書き込みできません

ディスクに空き容量がないため，標準出力・標準エラー出力ファイルが書き込めません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ディスクの空き容量を作成したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0932-E

The file specified as the file that acquires the standard output file or standard error output file is being used in another process, so it cannot be opened.

標準出力・標準エラー出力ファイル取得先として指定したファイルが他のプロセスで使用中のためファイルをオープンできません

標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルのデータを取得するためのファイルとして指定したファイルが他プロセスで使用中のため，ファイルをオープンできません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

標準出力ファイルまたは標準エラー出力ファイルのデータを取得するためのファイルとして指定したファイルに，他プロセスがアクセスしていないかを確認してください。指定したファイルにアクセスしているプロセスを終了させたあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0933-E

The file specified as the file that acquires the standard output file or standard error output file cannot be created.

標準出力・標準エラー出力取得先として指定したファイルを作成できません

標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルのデータを取得するためのファイルとして指定したファイルを作成できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0934-E

The file specified as the file that acquires the standard output file or standard error output file could not be written.

標準出力・標準エラー出力取得先として指定したファイルの書き込みに失敗しました

標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルのデータを取得するためのファイルとして指定したファイルの書き込みに失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0935-W

The standard output file or standard error output file contains 0 bytes of data.

標準出力・標準エラー出力ファイルが0バイトデータです

jpqjobgetコマンドで標準出力ファイル，または標準エラー出力ファイルのデータを取得しようとしましたが，ファイルがありませんでした。

（S）

コマンド処理を終了します。

KAVU0936-E

Environment settings or the logical host name information is invalid.

環境設定が不正かもしくは論理ホスト名情報が不正です

環境設定，または論理ホスト名情報が不正であるため，環境設定パラメーターの読み込み処理でエラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。また，UNIXの場合は，コマンドを実行したユーザーが/opt/jp1/hcclibcnf/regdir/HKEY_LOCAL_MACHINE.datに対して読み込み権限があるかどうかも確認してください。

また，統合トレースログに「KAVU7221-E 論理ホスト名（論理ホスト名）上の環境設定パラメーター（TraceLogPath=ファイルパス）が不正です」のメッセージが出力されている場合，出力されたパス※に対してコマンドを実行したOSユーザーの書き込み権限および読み込み権限が設定されていないおそれがあります。設定されていない場合は，書き込み権限および読み込み権限を設定してから，コマンドを再実行してください。

注※

指定したファイルから最上位のディレクトリまでのそれぞれのディレクトリのことです。

KAVU0937-E

Job could not be submitted because agent host (エージェントホスト名) was failed to create automatically.

エージェント(エージェントホスト名)の自動作成に失敗したのでジョブがサブミットできませんでした

エージェントを自動的に作成できなかったため，サブミットジョブの登録に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

失敗の要因の詳細については，統合トレースログでこのメッセージの前後に出力されたKAVUで始まるメッセージを確認してください。要因を取り除いてから，再度サブミットジョブを実行してください。

KAVU0938-E

Assumed JP1 user is not registered.

JP1仮定ユーザーは登録されていません

JP1仮定ユーザーが登録されていないか，不正なJP1仮定ユーザーが登録されていました。

（S）

JP1仮定ユーザーが登録されていない場合は，要求処理を中止します。不正なJP1仮定ユーザー情報が登録されている場合は，情報を削除します。

（O）

jpqregguestuserコマンドを実行し，JP1仮定ユーザーが登録されているか確認してください。jpqregguestuserコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　2. セットアップコマンド　jpqregguestuser」を参照してください。

KAVU0939-E

Cannot access registry. Aborted.(module: 要因個所[要因個所], reason code: 要因番号)

構成定義情報へのアクセスに失敗しました(要因個所:要因個所［要因個所］，要因番号:要因番号)

構成定義情報へのアクセスに失敗したため，jpqregguestuserコマンドの処理を中止します。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0942-E

The agent (エージェントホスト名) cannot be added because the Event Action Manager is processing the modification of the agent.

イベント・アクションのマネージャープロセスがエージェント構成の変更処理中のためエージェント(エージェントホスト名)が追加できません

イベント・アクション制御マネージャーへエージェントの追加通知をしましたが，すでにエージェント構成の変更処理中であったため，通知処理に失敗してエージェントの追加処理ができませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ほかのjpqagtaddコマンドやjpqagtdelコマンドによるエージェント構成定義の変更処理が終了したあと，再実行してください。

KAVU0943-E

The agent (エージェントホスト名) cannot be deleted because the Event Action Manager is processing the modification of the agent.

イベント・アクションのマネージャープロセスがエージェント構成の変更処理中のためエージェント(エージェントホスト名)が削除できません

イベント・アクション制御マネージャーへエージェントの削除通知をしましたが，すでにエージェント構成の変更処理中であったため，通知処理に失敗してエージェントの削除処理ができませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ほかのjpqagtaddコマンドやjpqagtdelコマンドによるエージェント構成定義の変更処理が終了したあと，再実行してください。

KAVU0944-E

The information cannot be displayed because of adding or changing processing.

追加・変更処理中のため情報の表示に失敗しました

キュー・エージェント・排他実行リソースの追加・変更処理中のため，情報の表示に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

追加・変更処理が終了したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0945-E

The manager cannot be connected.

マネージャーに接続できません

マネージャーに接続できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

デーモンが運用開始されていること，および指定した論理ホスト名でTCP/IP通信ができることを確認したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0946-E

IP address could not be acquired from the manager host name.

マネージャーホスト名からIPアドレス解決に失敗しました

hostsファイル，またはDNSサーバなどで，指定ホスト名からIPアドレスが求められるように，ネットワークの設定が正しく設定されている必要があります。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

指定した論理ホスト名でTCP/IP通信ができることを確認したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0947-E

The agent (エージェントホスト名) cannot be deleted because some event job is being executed.

実行中のイベントジョブが存在するためエージェント(エージェントホスト名)が削除できません

指定したエージェントホストに，実行中のイベントジョブがあるため削除できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

イベントジョブの実行が終了したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0948-E

The maximum number of jobs or the warning number of jobs must be specified.

最大ジョブ数・警告ジョブ数のいずれかを指定してください

必ず指定するオプションである最大ジョブ数・警告ジョブ数のどちらかを指定してください。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

最大ジョブ数・警告ジョブ数のどちらかを指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0949-E

The specified agent (エージェントホスト名) cannot be released because some job is being executed.

実行中のジョブが存在するためエージェント(エージェントホスト名)との接続が解除できません

指定されたエージェントで，ジョブが実行中のため接続解除できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ジョブの終了後，コマンドを再実行してください。

KAVU0950-E

The manager status does not accept requests.

マネージャーが要求を受付けない状態になっています

ジョブ実行制御のマネージャープロセスが，要求を受け付けない状態になっています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

マネージャーホストのJP1/AJS3サービスが次の状態でないことを確認したあと，コマンドを再実行してください。

JP1/AJS3サービスが運用開始処理中または停止処理中

JP1/AJS3サービスがメンテナンスモード中

KAVU0951-E

The specified queue does not exist.

指定したキューが存在しません

指定したキューの定義情報がありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

キューの定義情報は，jpqqueshowコマンドで確認できます。指定したキューの定義情報の有無を確認したあと，再度実行してください。

なお，キューの定義情報がない場合は，jpqqueaddコマンドで動的に追加することもできます。

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド」を参照してください。

KAVU0952-E

The specified agent does not exist.

指定したエージェントが存在しません

指定したエージェントの定義情報がありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

エージェントの定義情報は，jpqagtshowコマンドで確認できます。指定したエージェントの定義情報の有無を確認したあと，再度実行してください。

なお，エージェントの定義情報がない場合は，jpqagtaddコマンドで動的に追加することもできます。

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド」を参照してください。

KAVU0953-E

No response from the manager.

マネージャーからの応答が返ってきません

ジョブ実行制御のマネージャープロセスからの応答が返ってきません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認し，エラーが発生している場合は，要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。エラーとなっていない場合は，ジョブ実行制御のマネージャープロセスがほかの要求を処理中のため，応答が返せない状態です。この場合は，コマンドの実行を中止した場合でも処理が続行されているため，コマンド・統合ログなどで要求処理に対する結果を確認してください。

KAVU0954-E

The command could not be executed because of internal factor at the manager.

マネージャーの内部的要因でコマンドの実行に失敗しました

ジョブ実行制御のマネージャープロセスの内部的要因で，コマンドの実行に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合は，そちらのメッセージの説明も参照して要因を取り除いたあと，再度実行してください。出力されていない場合や問題が解決しない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0955-E

The specified queue is closed.

指定したキューが閉じられています

指定したキューの受付口が閉じられているため，ジョブを登録できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

指定したキューの，ジョブの受付口が閉じているおそれがあります。jpqqueopenコマンドを実行して，指定したキューの，ジョブの受付口を開き，コマンドを再度実行してください。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド」を参照してください。

KAVU0956-E

The number of queued jobs in the specified queue reached the limit or the queue resources reached the limit.

指定したキューのキューイングジョブ数が上限に達しているかキューの制限値を超えています

キューに登録したジョブ数がキュー内のジョブ数の最大値に達しているか，またはシステム内の最大ジョブ数の上限値に達しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ジョブの実行終了を待って再度要求を発行するか，またはキュー定義情報でキュー内のジョブ数の最大値またはシステム内の最大ジョブ数を見直してください。

キュー内のジョブ数の最大値に達している場合は，統合トレースログにメッセージKAVU4515-Wが出力されます。また，システム内の最大ジョブ数に達している場合は，統合トレースログにメッセージKAVU4520-Wが出力されます。

それぞれのメッセージの対処方法に従ってください。

KAVU0957-E

You lack execute permission for this command.

コマンドを実行する権限がありません

コマンドを実行しようとしたユーザーに，コマンド操作に必要な権限がありません。

処理要求先マネージャーが使用する認証サーバで，アクセス権エラーになりました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ジョブ実行制御のコマンド（jpqxxxxコマンド）を使用してジョブ実行環境上のジョブを単体で操作したり，ジョブ実行環境を操作したりする場合は，コマンドを実行するOSユーザー名と同一名称のJP1ユーザー名で権限を確認します。

コマンドを実行したOSユーザーがJP1ユーザーとして認証サーバに登録されているか，またそのJP1ユーザー（OSユーザー）のJP1資源グループ（JP1_Queue）に，コマンド実行に必要なJP1権限レベルが設定されているか確認してください。

コマンドに必要な実行権限については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　1.5 コマンド一覧」を参照してください。また，JP1権限レベルの設定方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3.1.1(1) ユーザー情報を設定する」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.1.1(1) ユーザー情報を設定する」（UNIXの場合）を参照してください。

WindowsでUAC機能が有効の場合は，管理者で再度コマンドを実行してください。

KAVU0958-W

The job does not exist.

該当ジョブが存在しません

jpqjobshow，またはjpqendjobshow実行時は，該当するジョブが1件もない場合に出力されます。しかし，それ以外のコマンド実行時は，指定されたジョブ番号に該当するジョブがない場合に出力されます。

（S）

jpqjobshow，またはjpqendjobshow実行時は，コマンド処理を終了します。それ以外のコマンド実行時は，コマンドの実行を中止します。

（O）

jpqjobshow，jpqendjobshow以外のコマンドを実行した場合，指定したジョブ番号に間違いがないか確認したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0959-E

The job has already started.

該当ジョブが既に実行開始しています

該当するジョブがすでに実行開始しています。jpqjobmoveコマンドまたはjpqjobaltコマンドは，すでに実行開始しているジョブに対して操作できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

jpqjobmoveコマンドまたはjpqjobaltコマンドは，実行開始していないジョブに対して実行してください。

KAVU0960-E

The job did not end yet.

該当ジョブはまだ終了していません

該当するジョブはまだ終了していません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

jpqjobdelコマンドは，実行が終了していないジョブに対して操作できません。ジョブが終了するのを待ってから再度実行してください。

KAVU0961-E

The specified destination queue does not exist.

指定した移動先のキューは存在しません

指定した移動先のキューはありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ジョブの移動先のキューがあるかどうかを確認し，コマンドを再実行してください。

KAVU0962-E

The job cannot be moved. There are too many queued jobs in destination queue.

指定した移動先のキューがキューイングジョブ上限数に達していてジョブを移動できません

ジョブの移動先に指定したキューに登録したジョブ数が，キュー内のジョブ数の最大値に達しているため，ジョブを移動できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ジョブの実行終了を待って再度要求を発行するか，またはキュー定義情報でキュー内のジョブ数の最大値を見直してください。

キューに登録したジョブ数は，jpqqueshowコマンドの-qまたは-ahオプションで確認でき，「QUEUING」と「EXECUTING」の両方を合わせた値になります。

また，キュー内のジョブ数の最大値は，jpqquealtコマンドで変更できます。これらのコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド」を参照してください。

KAVU0963-W

There is no queue in the manager.

マネージャーにキューが存在しません

jpqqueshowコマンドで指定したマネージャーホストに，キューの定義情報が1件もありません。

（S）

コマンド処理を終了します。

KAVU0964-E

No agent is connected to the manager.

マネージャーに接続しているエージェントが存在しません

指定したエージェントの定義情報がありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

エージェントの定義情報は，jpqagtshowコマンドで確認できます。指定したエージェントの定義情報の有無を確認したあと，再実行してください。

なお，エージェントの定義情報がない場合は，jpqagtaddコマンドで動的に追加することもできます。

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド」を参照してください。

KAVU0965-E

The manager is busy.

マネージャーがビジー状態です

マネージャーがビジー状態です。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

しばらくしてから，コマンドを再実行してください。

KAVU0966-E

Memory became insufficient at the manager.

マネージャーでメモリー不足が発生しました

マネージャーで，メモリー不足が発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ほかの不要なアプリケーションを停止したあと，コマンドを再実行してください。それでも，同じメッセージが出力される場合は，メモリー見積もりを見直してください。

KAVU0967-E

VOS3 user information is invalid.

VOS3のユーザー情報が不正です

jpqreguserコマンドで登録したJP1/OJE for VOS3のユーザー情報が不正です。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

jpqreguserコマンドの-aオプションを実行して，ユーザー情報が正しく登録されているか確認したあと，コマンドを再実行してください。

jpqreguserコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　2. セットアップコマンド　jpqreguser」を参照してください。

KAVU0968-E

A fatal error occurred in the manager.

マネージャーで致命的なエラーが発生しました

マネージャーで，致命的なエラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照し，要因を取り除いたあと再度実行してください。出力されていない場合や問題が解決しない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0969-E

A logical contradiction occurred in the manager.

マネージャーで論理矛盾が発生しました

マネージャーで，論理矛盾が発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照し，要因を取り除いたあと再度実行してください。出力されていない場合や問題が解決しない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0970-E

That request is not supported by the requested manager.

要求したマネージャーでは未サポート要求です

JP1/NQSEXECやJP1/OJE for VOS3などJP1/AJS3以外のホストに対して，キューの操作やエージェントの操作などの未サポートの要求を実行したおそれがあります。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

要求先の他システム製品でサポートされているかどうかを確認してください。

各コマンドのサポート機能に関する詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　1.3 他プログラムとの連携」を参照してください。

KAVU0971-E

An error occurred after submission.

サブミット実行後にエラーが発生しました

サブミット実行後にエラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0972-E

The execution environment is invalid.

実行環境が不正です

実行環境が不正です。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

認証サーバが起動されていないおそれがあります。認証サーバが起動されていない場合は，認証サーバを起動してください。認証サーバが起動されている場合は，統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU0973-E

The transfer file could not be created on the manager.

マネージャー上に転送ファイルが作成できませんでした

マネージャー上に転送ファイルが作成できませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0974-E

The transfer file could not be written on the manager.

マネージャー上に転送ファイルが書き込めませんでした

マネージャー上に転送ファイルが書き込めませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0975-E

The job was forcibly terminated, but it might not have terminated.

ジョブの強制終了は行いましたがジョブが終了していない可能性があります

ジョブを強制終了しましたが，ジョブが終了していないおそれがあります。

（S）

コマンドの実行を終了します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認してください。

KAVU0976-E

The exclusive execution resource name (排他実行リソース名) cannot be deleted because some job is being executed.

実行中のジョブが存在するため排他実行リソース名(排他実行リソース名)が削除できません

指定した排他実行リソースを使用した，実行中のサブミットジョブがあるため，削除できません。

（S）

コマンドの実行を終了します。

（O）

サブミットジョブの実行が終了したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0977-E

The specified agent (エージェントホスト名) is not connected.

指定されたエージェント(エージェントホスト名)は接続されていません

指定したエージェントホストは，キューに接続されていません。

（S）

コマンドの実行を終了します。

（O）

正しいエージェントホスト名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0978-E

The agent (エージェントホスト名) is already connected.

エージェント(エージェントホスト名)は既に接続されています

指定したエージェントホストは，すでに接続されています。

（S）

コマンドの実行を終了します。

（O）

正しいエージェントホスト名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0979-E

The queue (キュー名) definition cannot be changed because some job is being submitted.

サブミット中のジョブが存在するためキュー(キュー名)の定義情報が変更できません

指定されたキューにサブミット中のジョブがあるため，キューの定義情報の変更に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を終了します。

（O）

ジョブの実行が終了したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0980-E

The agent (エージェントホスト名) cannot be registered because the agents exceeds the maximum number defined in the environment settings.

環境設定のエージェントの最大定義数を超えているためエージェント(エージェントホスト名)は登録できません

エージェントの定義数が，環境設定の最大定義数を超えたため，エージェントを追加できません。

（S）

コマンドの実行を終了します。

（O）

不要なエージェントを削除するか，またはエージェントの最大定義数を見直したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0981-E

The queue (キュー名) cannot be registered because the queue exceeds the maximum number defined in the environment settings.

環境設定のキューの最大定義数を超えているためキュー(キュー名)は登録できません

キューの定義数が，環境設定の最大定義数を超えたため，キューを追加できません。

（S）

コマンドの実行を終了します。

（O）

不要なキューを削除するか，またはキューの最大定義数を見直したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0982-E

The exclusive execution resource (排他実行リソース名) cannot be registered because the exclusive execution resource exceeds the maximum number defined in the environment settings.

環境設定の排他実行リソースの最大定義数を超えているため排他実行リソース(排他実行リソース名)は登録できません

排他実行リソースの定義数が，環境設定の最大定義数を超えたため，排他実行リソースを追加できません。

（S）

コマンドの実行を終了します。

（O）

不要な排他実行リソースを削除するか，または排他実行リソースの最大定義数を見直したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0983-E

The warning number of jobs is larger than the number of maximum number of jobs.

警告ジョブ数に最大ジョブ数より大きな値を指定しています

警告ジョブ数には，最大ジョブ数より大きな値を指定できません。

（S）

コマンドの実行を終了します。

（O）

警告ジョブ数に最適な値を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0984-E

The maximum number of jobs is less than the number of warning number of jobs.

最大ジョブ数に警告ジョブ数より小さな値を指定しています

最大ジョブ数には，警告ジョブ数より小さな値を指定できません。

（S）

コマンドの実行を終了します。

（O）

最大ジョブ数に最適な値を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0985-E

The user profile is not registered. (user:ユーザー名, remote-host:リモートホスト名)

ユーザー情報が登録されていません(ユーザー名:ユーザー名，リモートホスト名:リモートホスト名)

ユーザー情報が登録されていません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

削除するユーザーを確認したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0986-W

The user profile does not exist.

登録されているユーザー情報はありません

登録されているユーザー情報はありません。

（S）

コマンド処理を終了します。

KAVU0987-E

The password could not be scrambled. (reason code:要因番号)

パスワードのスクランブルに失敗しました(要因番号:要因番号)

パスワードのスクランブルに失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0988-E

The password could not be unscrambled. (reason code:要因番号)

パスワードのアンスクランブルに失敗しました(要因番号:要因番号)

パスワードのアンスクランブルに失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU0989-E

You lack access permission for, so process cannot be done.

アクセス権不足のため操作できません

アクセス権不足のため操作できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

要求ユーザーのアクセス権を確認してください。

KAVU0990-E

The queue (キュー名) cannot be deleted because some job is being executed.

実行中のジョブが存在するためキュー(キュー名)が削除できません

キューに実行中のジョブがあるため，キューを削除できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ジョブの実行が終了したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0991-E

The specified agent (エージェントホスト名) cannot be deleted because some queue is connected.

指定されたエージェント(エージェントホスト名)はキューとの接続が解除されていないため削除できません

エージェントとキューとの接続が解除されていないため，エージェントを削除できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

jpqagtunlinkコマンドでエージェントとキューとの接続を解除してから，コマンドを再実行してください。jpqagtunlinkコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　jpqagtunlink」を参照してください。

KAVU0992-E

The specified exclusive execution resource name (排他実行リソース名) does not exist.

指定した排他実行リソース名(排他実行リソース名)が存在しません

指定した排他実行リソース名は，定義されていません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

正しい排他実行リソース名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0993-W

There is no exclusive execution resource information to enumerate.

列挙すべき排他実行リソース情報が存在しません

排他実行リソース情報がありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

KAVU0994-E

The maximum number of jobs or the warning number of jobs or the new queue name must be specified.

最大ジョブ数・警告ジョブ数・新しいキュー名のいずれかを指定してください

キュー内のジョブ数の最大値，キュー内のジョブ数の警告値，または変更後のキュー名のすべてを省略することはできません。必ず一つ以上を指定してください。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

最大ジョブ数・警告ジョブ数・新しいキュー名のどれかを指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0995-E

The specified agent (エージェントホスト名) does not exist.

指定したエージェント(エージェントホスト名)が存在しません

指定したエージェントが定義されていません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

正しいエージェントホスト名を指定してください。

エージェントの定義情報は，jpqagtshowコマンドで確認できます。指定したエージェントの定義情報の有無を確認したあと，再度実行してください。

なお，エージェントの定義情報がない場合は，jpqagtaddコマンドで動的に追加することもできます。

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド」を参照してください。

KAVU0996-E

The agent (エージェントホスト名) cannot be deleted because some job is being executed.

実行中のジョブが存在するためエージェント(エージェントホスト名)が削除できません

エージェントに実行中のジョブがあるため，削除できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ジョブの実行が終了したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0997-E

The agent information (エージェントホスト名) already exists.

エージェント情報(エージェントホスト名)は既に存在します

指定したエージェント名のエージェント情報は，すでに定義されているため，追加に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

正しいエージェントホスト名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0998-E

The queue information (キュー名) already exists.

キュー情報(キュー名)は既に存在します

指定されたキュー名の情報は，すでに定義されているため追加に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

正しいキュー名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU0999-E

The exclusive execution resource information (排他実行リソース名) already exists.

排他実行リソース情報(排他実行リソース名)は既に存在します

指定された排他実行リソース名の情報は，すでに定義されているため追加に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

正しい排他実行リソース名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU1100-I

Started process monitor (論理ホスト名).

プロセス監視モニター(論理ホスト名)が起動されました

プロセス監視モニターが起動されました。

（S）

デーモンの起動処理を続行します。

KAVU1101-I

Process monitor (論理ホスト名) ended normally.

プロセス監視モニター(論理ホスト名)が正常終了しました

プロセス監視モニターが正常終了しました。

（S）

デーモンを停止します。

KAVU1102-E

Process monitor (論理ホスト名) ended abnormally. (reason code:要因番号)

プロセス監視モニター(論理ホスト名)が異常終了しました(要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のプロセス監視モニターが異常終了しました。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照して，要因を取り除いたあと，JP1/AJS3を再起動してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU1103-I

Process monitor (論理ホスト名) is already running on the same host.

同じ論理ホスト(論理ホスト名)上でプロセス監視モニターが起動中です

同じ論理ホスト上で，デーモンを二重起動できません。

（S）

デーモンの起動処理を中止します。

（O）

JP1/AJS3サービスがすでに起動されているかを確認してください。

JP1/AJS3サービスが起動されてない場合，JP1/AJS3サービスが異常終了したあとでサービスを再起動するとこのメッセージが出力されることがあります。その場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.1.2(1) JP1/AJS3のサービスが起動しない」を参照し，該当する場合は対処方法を実施してください。

KAVU1104-E

An abnormal end of job execution control was detected.

ジョブ実行制御の異常停止を検知しました

ジョブ実行制御のエージェントプロセスの終了を検知したためプロセス監視モニターが異常終了しました。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照して，要因を取り除いたあと，JP1/AJS3を再起動してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU1105-E

An abnormal end of job queuing control was detected.

キューイング制御の異常停止を検知しました

ジョブ実行制御のマネージャープロセスの終了を検知したためプロセス監視モニターが異常終了しました。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照して，要因を取り除いたあと，JP1/AJS3を再起動してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU1106-E

Job execution control process ended abnormally. (name : プロセス名, code : 終了コード, pid : プロセスID, sig : シグナル番号)

ジョブ実行制御のプロセスが異常終了しました（name:プロセス名，code:終了コード，pid:プロセスID，sig:シグナル番号）

プロセス名に示されているプロセスが終了コードに示されている終了コードで異常終了しました。

UNIXの場合

シグナル番号が0以外の場合は，シグナル番号に該当するシグナルを受けて異常終了します。

Windowsの場合

シグナル番号は0となります。

次の原因が考えられます。

シグナルなどによってJP1/AJS3の常駐プロセスが異常終了した

jajs_killall.clusterコマンドなどによってJP1/AJS3の常駐プロセスを強制終了した

（S）

ジョブ実行制御を終了します。

（O）

原因を特定できない場合は，資料を採取したあとにシステム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

運用を続ける場合，資料採取したあとにJP1/AJS3を再起動してください。ただし，異常終了したJP1/AJS3のプロセスを再起動する設定をしている場合，自動で再起動を行うため，対処は不要です。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　6.3.1 異常終了したJP1/AJS3のプロセスを再起動する」を参照してください。

なお，jajs_killall.clusterコマンドを実行した場合は問題ありません。

KAVU1201-E

The logical host (ホスト名) is invalid.

論理ホスト名(ホスト名)が不正です

環境変数JP1_HOSTNAMEに指定された論理ホスト名の長さが不正です。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

環境変数JP1_HOSTNAMEに指定された論理ホスト名に不正がないかを確認し，不正な要因を取り除いたあと，JP1/AJS3を再起動してください。

KAVU1202-E

An error occurred while obtaining environment settings on the logical host (ホスト名). (reason code:要因番号)

論理ホスト(ホスト名)の環境設定情報の取得にてエラーが発生しました(要因番号:要因番号)

論理ホストの環境設定情報の取得で，エラーが発生しました。

（S）

デーモンを停止します。

（O）

共通定義情報の不正個所，または定義不十分な要因を取り除いたあと，再起動してください。

KAVU1203-E

The agent process could not be started. (reason code:要因番号)

エージェントプロセス起動に失敗しました(要因番号:要因番号)

エージェントプロセス起動に失敗しました。

（S）

デーモンを停止します。

（O）

UNIXの場合，要因番号12はメモリー不足です。要因番号12の場合には，実行するのに十分なメモリーを確保したあと，再実行してください。

また，要因番号11はシステムによって決められた同時に起動できるプロセス数の制限を一時的に超えている場合が考えられます。JP1/AJS3を再起動してもこの要因番号のメッセージが出力される場合はカーネルパラメーターで設定された，同時に起動できるプロセスの最大数を拡張してください。カーネルパラメーターの見積もりについては，リリースノートを参照してください。

これらを見直しても，なお原因が判明しない場合，またはWindowsでこのメッセージが出力される場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU1204-E

The manager process could not be started. (reason code:要因番号)

マネージャープロセス起動に失敗しました(要因番号:要因番号)

マネージャープロセス起動に失敗しました。

（S）

デーモンを停止します。

（O）

UNIXの場合，要因番号12はメモリー不足です。要因番号12の場合には，実行するのに十分なメモリーを確保したあと，再実行してください。

また，要因番号11はシステムによって決められた同時に起動できるプロセス数の制限を一時的に超えている場合が考えられます。JP1/AJS3を再起動してもこの要因番号のメッセージが出力される場合はカーネルパラメーターで設定された，同時に起動できるプロセスの最大数を拡張してください。カーネルパラメーターの見積もりについては，リリースノートを参照してください。

これらを見直しても，なお原因が判明しない場合，またはWindowsでこのメッセージが出力される場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU1205-E

A logical contradiction occurred. (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

論理矛盾が発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のプロセス間通信で，パラメーター不正などによる論理矛盾が発生しました。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU1206-E

The wait for the agent initialization completion was timed out.

エージェントの初期化完了待ちがタイムアウトになりました

ジョブ実行制御のエージェントプロセスの初期化完了待ちでタイムアウトが発生しました。

（S）

JP1/AJS3サービスを強制停止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照して，要因を取り除いたあと，JP1/AJS3を再起動してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU1207-E

The wait for the manager initialization completion was timed out.

マネージャーの初期化完了待ちがタイムアウトになりました

ジョブ実行制御のマネージャープロセスの初期化完了待ちでタイムアウトが発生しました。

（S）

JP1/AJS3サービスを強制停止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照して，要因を取り除いたあと，JP1/AJS3を再起動してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU1208-E

The manager or the agent could not be forcibly terminated. (reason code:要因番号)

エージェントまたはマネージャーの強制終了に失敗しました(要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のマネージャープロセスまたはエージェントプロセスの強制終了に失敗しました。

要因番号が0x00010025の場合はマネージャープロセス，0x00010024の場合はエージェントプロセスの強制終了で失敗しています。

（S）

JP1/AJS3サービスの強制停止処理を続行します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照して，要因を取り除いたあと，JP1/AJS3を再起動してください。マネージャープロセスまたはエージェントプロセスの有無を手動で確認し，存在している場合は手動で強制停止させてから，JP1/AJS3を再起動してください。その他のメッセージが出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU1211-E

The wait for an event from the agent or the manager failed. (module:要因個所, reason code:要因番号)

エージェントまたはマネージャーからのイベント待ちが失敗しました(要因個所:要因個所，要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のマネージャープロセス，またはエージェントプロセスからの初期化完了イベント通知の受け取りに失敗しました。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照して，要因を取り除いたあと，JP1/AJS3を再起動してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU1212-E

The wait for an event from the agent or the manager was timed out. (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

エージェントまたはマネージャーからのイベント待ちがタイムアウトになりました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のマネージャープロセス，またはエージェントプロセスの初期化完了待ちでタイムアウトが発生しました。

（S）

JP1/AJS3サービスを強制停止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照して，要因を取り除いたあと，JP1/AJS3を再起動してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU1220-E

The start daemon could not be notified that initialization was completed. (reason code:要因番号)

起動デーモンへの初期化完了通知に失敗しました(要因番号:要因番号)

JP1/AJS3起動プロセス（jajs_spmd）への初期化完了通知に失敗しました。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

統合トレースログにKNADで始まるメッセージが出力されていないかを確認してください。出力されている場合は，マニュアル「JP1/Base メッセージ」を参照し説明を確認して要因を取り除いたあと，JP1/AJS3サービスを再起動してください。出力されていない場合や原因が判明しない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU1221-E

The start daemon could not be notified that planned termination was completed. (reason code:要因番号)

起動デーモンへの計画停止完了通知に失敗しました(要因番号:要因番号)

JP1/AJS3起動プロセス（jajs_spmd）への計画停止完了通知に失敗しました。

（S）

JP1/AJS3サービスの停止処理を続行します。

（O）

統合トレースログにKNADで始まるメッセージが出力されていないかを確認してください。出力されている場合は，マニュアル「JP1/Base メッセージ」を参照し説明を確認して要因を取り除いたあと，JP1/AJS3サービスを再起動してください。出力されていない場合や原因が判明しない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU1222-E

The start daemon could not be notified that forced termination was completed. (reason code:要因番号)

起動デーモンへの強制停止完了通知に失敗しました(要因番号:要因番号)

JP1/AJS3起動プロセス（jajs_spmd）への強制停止完了通知に失敗しました。

（S）

JP1/AJS3サービスの停止処理を続行します。

（O）

統合トレースログにKNADで始まるメッセージが出力されていないかを確認してください。出力されている場合は，マニュアル「JP1/Base メッセージ」を参照し説明を確認して要因を取り除いたあと，JP1/AJS3サービスを再起動してください。出力されていない場合や原因が判明しない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU1224-E

A logical contradiction occurred in pipe communication process. (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

パイプ通信処理にて論理矛盾が発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のプロセス監視モニターのプロセス間パイプ通信処理でエラーが発生しました。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照して要因を取り除いたあと，JP1/AJS3を再起動してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU1225-E

Forced termination started because the start daemon ended abnormally.

起動デーモンが異常終了したため，強制停止します

起動デーモン（jajs_spmd）が異常終了したため，強制停止処理を開始します。

（S）

デーモンを停止します。

（O）

統合トレースログなどで起動デーモンが停止した要因を確認し，要因を取り除いたあと，再起動してください。

KAVU1232-E

An error occurred in process monitoring. Forced termination was sent to the agent and the manager.

プロセス監視モニターでエラーが発生したためエージェントおよびマネージャーに強制停止を送信しました

ジョブ実行制御のプロセス監視モニターでエラーが発生したため，エージェントプロセスおよびマネージャープロセスに強制停止要求を送信しました。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照して，要因を取り除いたあと，JP1/AJS3を再起動してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU1240-I

A forced termination request was received from the start daemon.

起動デーモンから強制停止要求を受信しました

JP1/AJS3起動プロセス（jajs_spmd）から強制停止要求を受けました。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

KAVU1241-I

The start daemon was notified about the forced termination.

起動デーモンへの強制停止完了通知に成功しました

JP1/AJS3起動プロセス（jajs_spmd）への強制停止完了通知に成功しました。

（S）

JP1/AJS3サービスの停止処理を続行します。

KAVU1242-I

A forced termination was sent to the agent or the manager.

エージェントおよびマネージャーに強制停止を送信しました

ジョブ実行制御のマネージャープロセスおよびエージェントプロセスに強制停止要求を送信しました。

（S）

JP1/AJS3サービスの停止処理を続行します。

KAVU1243-I

Forced termination of the agent was confirmed.

エージェントの強制停止を確認しました

ジョブ実行制御のエージェントプロセスの強制停止を確認しました。

（S）

JP1/AJS3サービスの停止処理を続行します。

KAVU1244-I

Forced termination of the manager was confirmed.

マネージャーの強制停止を確認しました

ジョブ実行制御のマネージャープロセスの強制停止を確認しました。

（S）

JP1/AJS3サービスの停止処理を続行します。

KAVU1250-I

A planned termination request (while waiting for a job in the queue to terminate) was received from the start daemon.

起動デーモンから計画停止要求(キュー内ジョブ終了待ち)を受信しました

JP1/AJS3起動プロセス（jajs_spmd）から計画停止要求（キュー内ジョブ終了待ち）を受けました。

（S）

キューイング中ジョブの終了を待ってJP1/AJS3サービスを停止します。

KAVU1255-I

Planned termination of the agent was confirmed.

エージェントの計画停止を確認しました

ジョブ実行制御のエージェントプロセスの計画停止を確認しました。

（S）

JP1/AJS3サービスの停止処理を続行します。

KAVU1256-I

Planned termination of the manager was confirmed.

マネージャーの計画停止を確認しました

ジョブ実行制御のマネージャープロセスの計画停止を確認しました。

（S）

JP1/AJS3サービスの停止処理を続行します。

KAVU1290-I

A jobnet restriction stop request was received from the start daemon.

起動デーモンからジョブネット制限停止要求を受信しました

JP1/AJS3起動プロセス（jajs_spmd）からジョブネット制限停止要求を受けました。

（S）

実行中のジョブネットがすべて終了したあとJP1/AJS3サービスを停止します。

KAVU1291-I

A restriction stop request was received from the start daemon.

起動デーモンからジョブ制限停止要求を受信しました

JP1/AJS3起動プロセス（jajs_spmd）からジョブ制限停止要求を受けました。

（S）

実行中のジョブがすべて終了したあとJP1/AJS3サービスを停止します。

KAVU1931-E

The command execution request was rejected.

コマンド実行要求が拒否されました

接続先ホスト上のマネージャー用接続許可設定ファイルに接続元ホストのIPアドレスが登録されていないため，コマンド実行要求が拒否されました。

（S）

処理を続行します。

（O）

コマンドの引数として指定したマネージャーホストの統合トレースログに出力されているメッセージKAVU4335-Eの対処方法に従ってください。

KAVU2200-W

Any transmission processing over the 100-file limit will be ignored.

処理可能な範囲(100個)以上のファイル転送処理は無視されました

処理できる範囲（100個）以上のファイル転送処理は無視されました。

（S）

ファイル転送処理を中止します。

（O）

転送ファイル数を100個以内に設定してください。

KAVU2201-E

The communication protocol parameter (パラメーター名) exceeded the limit.

通信プロトコルにて処理可能な範囲を超えたパラメーター(パラメーター名)が指定されています

TCP/IP通信プロトコルで，通信プロトコルデータの解析に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU2210-W

User mapping (ユーザー名) failed in the file transmission process.

ファイル転送処理でユーザーマッピング(ユーザー名)に失敗しました

ファイル転送処理で，ユーザーマッピングに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ユーザーマッピング定義を確認したあと，再度要求を発行してください。

KAVU2211-W

The user (ユーザー名) could not be masked in file transmission process.

ファイル転送処理でユーザー偽装(ユーザー名)に失敗しました

ファイル転送処理で，ユーザー偽装に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ユーザーマッピング定義を確認したあと，再度要求を発行してください。

KAVU2212-W

No work path exists, so the transfer file or the result file cannot be created.

ワークパスが無いため転送ファイルまたは結果ファイルを作成できません

ワークパスがないため，転送ファイルまたは結果ファイルを作成できません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

環境設定パラメーターで定義したマネージャープロセス実行時のワークディレクトリ，エージェントプロセス実行時のワークディレクトリ，およびジョブ実行時のワークパスがあるかどうかを確認し，再度要求を発行してください。

KAVU2213-W

You lack access permission for the work path, so the transfer file or the result file could not be created.

ワークパスに対してアクセス権が無いため転送ファイルまたは結果ファイルを作成できません

ワークパスに対してアクセス権がないため，転送ファイルまたは結果ファイルを作成できません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

環境設定パラメーターで定義したマネージャープロセス実行時のワークディレクトリ※，エージェントプロセス実行時のワークディレクトリ※，およびジョブ実行時のワークパス※のアクセス権を確認し，再度要求を発行してください。

注※

指定したファイルから最上位のディレクトリまでのそれぞれのディレクトリのアクセス権も確認してください。

KAVU2214-W

No path (ファイル名) is specified to the destination for storing transfer files or result files.

転送ファイルまたは結果ファイルの格納先パス(ファイル名)がありません

転送ファイルまたは結果ファイルの格納先パスがありません。

ファイル名がM_JPQSTDO_ジョブ番号またはM_JPQSTDE_ジョブ番号の場合は結果ファイル，それ以外の場合は転送ファイルの作成時に発生したエラーです。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

環境設定パラメーターで定義したマネージャープロセス実行時のワークディレクトリ，エージェントプロセス実行時のワークディレクトリ，およびジョブ実行時に指定した転送ファイルのパスがあるかどうかを確認し，再度要求を発行してください。

KAVU2215-W

You lack access permission for the path to the destination for storing transfer files, result files or the file (ファイル名).

転送ファイルまたは結果ファイルの格納先パスまたはファイル(ファイル名)に対してアクセス権がありません

転送ファイルまたは結果ファイルの格納先パス，またはファイルに対してアクセス権がありません。

ファイル名がM_JPQSTDO_ジョブ番号またはM_JPQSTDE_ジョブ番号の場合は結果ファイル，それ以外の場合は転送ファイルの作成時に発生したエラーです。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

環境設定パラメーターで定義したマネージャープロセス実行時のワークディレクトリ名※，エージェントプロセス実行時のワークディレクトリ※，およびジョブ実行時に指定した転送ファイルのパス※またはファイル※のアクセス権を確認し，再度要求を発行してください。

注※

指定したファイルから最上位のディレクトリまでのそれぞれのディレクトリのアクセス権も確認してください。

KAVU2216-W

The transfer file or the result file (ファイル名) cannot be opened.

転送ファイルまたは結果ファイル(ファイル名)がオープンできません

転送ファイルまたは結果ファイルがオープンできません。

ファイル名がM_JPQSTDO_ジョブ番号またはM_JPQSTDE_ジョブ番号の場合は結果ファイル，それ以外の場合は転送ファイルの作成時に発生したエラーです。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

システムで受け付けられないファイル名の形式，またはファイル名長であるおそれがあります。指定した転送元または転送先のファイル名を確認してください。

ファイル名がM_JPQSTDO_ジョブ番号またはM_JPQSTDE_ジョブ番号の場合は，資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVU2217-W

Another process is using the transfer file or the result file (ファイル名).

転送ファイルまたは結果ファイル(ファイル名)が他プロセスで使用中です

転送ファイルまたは結果ファイルが他プロセスで使用中です。

ファイル名がM_JPQSTDO_ジョブ番号またはM_JPQSTDE_ジョブ番号の場合は結果ファイル，それ以外の場合は転送ファイルの作成時に発生したエラーです。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

指定した転送元または転送先のファイルが，他プロセスで使用されていないか確認し，再度要求を発行してください。

ファイル名がM_JPQSTDO_ジョブ番号またはM_JPQSTDE_ジョブ番号の場合は，資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVU2218-W

The transfer file or the result file (ファイル名) could not be accessed.

転送ファイルまたは結果ファイル(ファイル名)へのアクセスに失敗しました

転送ファイルまたは結果ファイルへのアクセスに失敗しました。

ファイル名がM_JPQSTDO_ジョブ番号またはM_JPQSTDE_ジョブ番号の場合は結果ファイル，それ以外の場合は転送ファイルの作成時に発生したエラーです。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVU2219-W

Because there is no environment settings work path, the transfer file cannot be processed.

環境設定のワークパスが無いため転送ファイルを処理できません

共通定義情報のワークパスがないため，転送ファイルを処理できません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

共通定義情報を確認したあと，再度要求を発行してください。

KAVU2220-E

Memory could not be allocated. (size:サイズ, module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

メモリーの確保に失敗しました(サイズ:サイズ，要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

メモリーの確保に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ほかの不要なアプリケーションを停止したあと，再度要求を発行してください。それでも同じメッセージが出力される場合は，メモリー所要量を再見積もりしてください。

また，エージェントからマネージャーに転送されるファイルの容量が大きいためにメモリー不足が発生したおそれがあります。

次の原因が考えられます。確認してください。

標準出力データが大量に出力されるジョブの定義に，「標準出力ファイル名」を指定している

標準エラー出力データが大量に出力されるジョブを定義した

ジョブの標準出力ファイルと標準エラー出力ファイルの「追加書き」オプションを指定している

サイズの大きいファイルを，ジョブの定義「転送元ファイル名」に指定している

各要因に対して次の対処を行ってください。

ジョブ定義の「標準出力ファイル名」にNULLデバイスを指定してください。具体的には，UNIX上で実行するジョブの場合は「/dev/null」を記述し，Windows上で実行するジョブの場合は「NUL」を記述してください。ジョブのスクリプトファイル内やバッチファイル内で，標準出力をリダイレクトしてください

ジョブ定義に「標準エラー出力ファイル名」を指定している場合

ジョブ定義の「標準エラー出力ファイル名」にNULLデバイスを指定してください。具体的には，UNIX上で実行するジョブの場合は「/dev/null」を記述し，Windows上で実行するジョブの場合は「NUL」を記述してください

ジョブ定義に「標準エラー出力ファイル名」を指定していない場合

ジョブ定義の「標準エラー出力ファイル名」にNULLデバイスを指定してください。具体的には，UNIX上で実行するジョブの場合は「/dev/null」を記述し，Windows上で実行するジョブの場合は「NUL」を記述してください。または，ジョブのスクリプトファイル内やバッチファイル内で，標準エラー出力をリダイレクトしてください

「追加書き」オプションの設定を無効にしてください

「転送元ファイル名」にサイズの大きいファイルを指定しないでください

または，1〜3の原因に対し，標準出力ファイルおよび標準エラー出力ファイルを定期的に削除または退避して運用してください。

KAVU2221-E

There is insufficient disk space. (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

ディスク容量が不十分です(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

ディスク容量が不十分です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ディスクの空き容量を作成したあと，再度要求を発行してください。

KAVU2222-W

You lack access permission for the environment settings work path, so the transfer file cannot be processed.

環境設定のワークパスに対してアクセス権が無いため転送ファイルを処理できません

共通定義情報のワークパスに対してアクセス権がないため，転送ファイルを処理できません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ワークパスのアクセス権を確認してください。また，指定したファイルから最上位のディレクトリまでのそれぞれのディレクトリのアクセス権も確認してください。

KAVU2223-E

The file name of the transfer file (ファイル名) could not be changed because the file does not exist.

ファイルが存在しないため転送ファイル(ファイル名)のファイル名の変更に失敗しました

指定された転送ファイルをマネージャーホスト上の一時ファイルのファイル名に変更しようとしましたが，通信プロトコルデータが不正で指定された転送ファイルが見つかりませんでした。

（S）

ジョブのサブミット要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU2224-E

The file name of the transfer file (ファイル名) could not be changed because there was no access permission to the file (ファイル名).

ファイルへのアクセス権がないため転送ファイル(ファイル名)のファイル名の変更に失敗しました

指定された転送ファイルをマネージャーホスト上の一時ファイルのファイル名に変更しようとしましたが，通信プロトコルデータが不正で指定された転送ファイルのアクセス権の取得に失敗しました。

（S）

ジョブのサブミット要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU2225-E

The file name of the transfer file (ファイル名) could not be changed because a system call error occurred (システムエラー番号).

システムコールエラー(システムエラー番号)が発生したため転送ファイル(ファイル名)のファイル名の変更に失敗しました

指定された転送ファイルをマネージャーホスト上の一時ファイルのファイル名に変更しようとしましたが，通信プロトコルデータが不正でシステムコールエラーが発生しました。

（S）

ジョブのサブミット要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU2226-E

The file name of the transfer file (ファイル名) could not be changed.

転送ファイル(ファイル名)のファイル名の変更に失敗しました

指定された転送ファイルをマネージャーホスト上の一時ファイルのファイル名に変更しようとしましたが，通信プロトコルデータが不正で何らかのエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU2227-E

A connection error occurred during TCP/IP communication. (connection destination host name: 接続先ホスト名, IP address: IPアドレス, port number: ポート番号, system error number: システムエラー番号)

TCP/IP通信で接続エラーが発生しました(接続先ホスト名:接続先ホスト名，IPアドレス: IPアドレス，ポート番号:ポート番号，システムエラー番号:システムエラー番号)

TCP/IP通信で接続エラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

次の原因が考えられます。確認してください。

通信先のJP1/AJS3が起動していない

ジョブをサブミットする際に使用するポート番号が，マネージャーとジョブの実行ホストとの間で一致していない

JP1/AJS3を起動したままデフォルトゲートウェイを変更した

論理ホストのマネージャーのIPアドレスと，エージェントのIPアドレスの属するネットワークが異なっている

ハードウェアを含めたネットワークに問題がある

システム全体で使用できるソケットポートが枯渇している

メモリー不足が発生している

クラスタ構成の場合，フェールオーバー時の設定がJP1/AJS3の停止より論理IPアドレス解放が早くなっている

ジョブの開始通知および終了通知が一時的に集中している

各要因に対して次の対処を行ったあと，再度要求を発行してください。

JP1/AJS3を起動してください

JP1/AJS3のポート番号を変更しているか，またはJP1/NQSEXEC，JP1/OJE for VOS3などの他システムと連携している場合には，servicesファイルのポート番号を修正してください

ネットワーク構成を変更するときは，JP1/AJS3サービスを停止してから実施してください

属するネットワークを同じにしてください。またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.3 ネットワーク構成について検討する」を参照して，複数のネットワークアドレスを使用した通信の設定を行ってください

ハードウェアを含めたネットワークの設定を見直してください。例えば，pingコマンドを実行して通信できるかどうかを確認してください

ソケットの状態を確認し，TIME_WAIT状態のソケットが少なくなるまで待ってください。また，OSが管理するTIME_WAITポートの回復時間を早めることによって通信エラーを抑止できます

メモリーの状態を確認し，メモリー所要量を再見積もりしてください

JP1/AJS3の停止より論理IPアドレスの解放があとに行われるように設定してください

ネットワークに問題がなく，ジョブの実行数が一時的に集中したことによってこのエラーが発生した場合は，ジョブの実行数を時間帯によって分散するなど，ジョブの開始通知および終了通知が一時的に集中しないようにしてください。なお，目安として，ジョブの実行数がマネージャーの物理・論理ホスト単位で，1秒間に50ジョブ以上実行されると発生するおそれがあります。

また，ジョブの開始通知および終了通知が一時的に集中した時間帯のジョブの実行数を確認する場合は，該当する時間帯のスケジューラーログファイルに出力されたKAVS0263-Iメッセージの出力数を確認してください。

KAVU2228-E

Connection processing timed out during TCP/IP communication. (connection destination host name: 接続先ホスト名, IP address: IPアドレス, port number: ポート番号, system error number: システムエラー番号)

TCP/IP通信で接続処理がタイムアウトになりました(接続先ホスト名:接続先ホスト名，IPアドレス: IPアドレス，ポート番号:ポート番号，システムエラー番号:システムエラー番号)

ジョブ実行制御のTCP/IP通信処理でリモートホストへの通信接続要求がタイムアウトになりました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

接続先ホストの状態について次のことが考えられるため，確認してエラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

通信先のJP1/AJS3が起動していない場合は起動してください。

ジョブをサブミットする際に使用するポート番号が，マネージャーとジョブの実行ホストとの間で一致しているか，またはJP1/NQSEXEC，JP1/OJE for VOS3などの他システムと連携している場合には，servicesファイルのポート番号が正しいかどうかを確認してください。

JP1/AJS3を起動したままデフォルトゲートウェイを変更した場合は，JP1/AJS3サービスを停止してから実施してください。

論理ホストのマネージャーのIPアドレスと，エージェントのIPアドレスの属するネットワークを同じにしてください。また，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.3 ネットワーク構成について検討する」を参照して，複数のネットワークアドレスを使用した通信の設定を行ってください。

ハードウェアを含めたネットワークに問題がないかネットワークの設定を見直してください。例えば，pingコマンドを実行して通信できるかどうかを確認してください。

クラスタ構成のとき，フェールオーバー時の設定がJP1/AJS3の停止より論理IPアドレスの解放が早くなっている場合は，JP1/AJS3の停止より論理IPアドレスの解放があとに行われるように設定してください。

通信接続のタイムアウト値，リトライ回数，リトライ間隔の値を小さくし過ぎると，通信のリトライ間隔が短くなるため，逆に通信障害が回避できなくなり，このエラーが頻繁に発生することがあるため，注意してください。

通信接続のタイムアウト値は通常90秒に設定されています。タイムアウト値の変更方法などの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.8 TCP/IP通信接続エラーの接続タイムアウト時間・リトライ間隔・回数の変更」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.8 TCP/IP通信接続エラーの接続タイムアウト時間・リトライ間隔・回数の変更」（UNIXの場合）を参照してください。

ジョブの開始通知および終了通知が一時的に集中すると，このエラーが発生することがあります。ネットワークに問題がなく，ジョブの実行数が一時的に集中したことによってこのエラーが発生した場合は，ジョブの実行数を時間帯によって分散するなど，ジョブの開始通知および終了通知が一時的に集中しないようにしてください。なお，目安として，ジョブの実行数がマネージャーの物理・論理ホスト単位で，1秒間に50ジョブ以上実行されると発生するおそれがあります。

また，ジョブの開始通知および終了通知が一時的に集中した時間帯のジョブの実行数を確認する場合は，該当する時間帯のスケジューラーログファイルに出力されたKAVS0263-Iメッセージの出力数を確認してください。

KAVU2229-E

A transmission error occurred during TCP/IP communication. (connection destination host name: 接続先ホスト名, IP address: IPアドレス, port number: ポート番号, system error number: システムエラー番号)

TCP/IP通信で送信エラーが発生しました(接続先ホスト名:接続先ホスト名，IPアドレス: IPアドレス，ポート番号:ポート番号，システムエラー番号:システムエラー番号)

ジョブ実行制御のTCP/IP通信処理でプロトコルデータの送信に失敗しました。次の原因が考えられます。

通信先のJP1/AJS3が，通信中に異常終了した

要求を発行するホストのIPアドレスが無効になり，使用できなくなった

クラスタ構成の場合に，系切り替えが発生してJP1/AJS3が強制停止した

（S）

要求処理を中止します。

（O）

次の項目を確認して，エラー要因を取り除いてください。そのあと，JP1/AJS3が停止している場合は再起動して，再度要求を発行してください。

通信先ホストのJP1/AJS3の状態

要求を発行するホストのIPアドレスの状態

統合トレースログの内容

原因が判明しない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU2230-E

Transmission processing timed out during TCP/IP communication. (connection destination host name: 接続先ホスト名, IP address: IPアドレス, port number: ポート番号, system error number: システムエラー番号)

TCP/IP通信で送信処理がタイムアウトになりました(接続先ホスト名:接続先ホスト名，IPアドレス: IPアドレス，ポート番号:ポート番号，システムエラー番号:システムエラー番号)

ジョブ実行制御のTCP/IP通信処理でプロトコルデータのリモートホストへの送信処理がタイムアウトになりました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

通信先のJP1/AJS3が通信中に異常終了したか，クラスタ構成の場合は，系切り替えが発生してJP1/AJS3が強制停止した場合が考えられます。

通信先ホストのJP1/AJS3の状態や統合トレースログの内容を確認してエラー要因を取り除いたあと，JP1/AJS3が停止している場合は再起動して，再度要求を発行してください。原因が判明しない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU2231-E

A reception error occurred during TCP/IP communication. (connection destination host name: 接続先ホスト名, IP address: IPアドレス, port number: ポート番号, system error number: システムエラー番号)

TCP/IP通信で受信エラーが発生しました(接続先ホスト名:接続先ホスト名，IPアドレス: IPアドレス，ポート番号:ポート番号，システムエラー番号:システムエラー番号)

ジョブ実行制御のTCP/IP通信処理でプロトコルデータの受信に失敗しました。次の原因が考えられます。

通信先のJP1/AJS3が，通信中に異常終了した

要求を発行するホストのIPアドレスが無効になり，使用できなくなった

クラスタ構成の場合に，系切り替えが発生してJP1/AJS3が強制停止した

（S）

要求処理を中止します。

（O）

次の項目を確認して，エラー要因を取り除いてください。そのあと，JP1/AJS3が停止している場合は再起動して，再度要求を発行してください。

通信先ホストのJP1/AJS3の状態

要求を発行するホストのIPアドレスの状態

統合トレースログの内容

原因が判明しない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU2232-E

Reception processing timed out during TCP/IP communication. (connection destination host name: 接続先ホスト名, IP address: IPアドレス, port number: ポート番号, system error number: システムエラー番号)

TCP/IP通信で受信処理がタイムアウトになりました(接続先ホスト名:接続先ホスト名，IPアドレス: IPアドレス，ポート番号:ポート番号，システムエラー番号:システムエラー番号)

ジョブ実行制御のTCP/IP通信でプロトコルデータ送信後の応答受信待ちでタイムアウトが発生しました。次の原因が考えられます。

ジョブの終了時にエージェントホストからマネージャーホストに対して結果ファイルを転送する際，結果ファイルのサイズが大き過ぎて解析に時間が掛かっている

転送ファイルを指定したジョブを実行しようとした際，転送ファイルのサイズが大き過ぎて解析に時間が掛かっている

通信先のマネージャーホストまたはエージェントホストのCPU負荷が非常に高いかシステム資源が不足している

マネージャーホストでジョブ情報削除処理が行われている

（S）

要求処理を中止します。

（O）

各要因に対して次に示す対処を行ったあと，再度要求を発行してください。

ジョブの結果ファイルのサイズが大きくならないよう注意してください。また，標準出力ファイル，標準エラー出力ファイルに追加書きを指定している場合も大量に出力されないように注意してください。

ジョブを定義する際，サイズが大き過ぎる転送ファイルを指定しないように注意してください。

CPUの負荷状況を確認してください。また，カーネルパラメーターの設定でシステム資源の制限値を確認してください。

ジョブ情報削除処理が行われる時間帯を避けてジョブが実行されるようにスケジュールを調整してください。また，一度に大量のジョブに対して削除処理が行われないようにジョブ情報保存日数を小さくして削除対象となるジョブ数を減らすなどの対処してください。

なお，1，2についてはあらかじめ受信するファイルのサイズを制限することによって，一部のジョブの処理でシステム全体に影響が出ないように運用することもできます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.7 ファイル受信制限をするための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.7 ファイル受信制限をするための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

KAVU2235-E

Another process is using the specified port number(reason code:要因番号). Could not start process(host name:ホスト名, port number:ポート番号).

指定のポート番号が他のプロセスによって使用されているため起動できません(ホスト名:ホスト名，ポート番号:ポート番号，要因番号:要因番号)

指定のポート番号が，他プロセスによって使用されているか，または設定ポート番号が重複しているため起動できません。

（S）

デーモンの起動処理を中止します。

（O）

JP1/AJS3で使用しているポート番号が重複して設定されていたり，他プログラムで同じポート番号を使用したりしていないかを確認してください。

指定ホスト名からIPアドレスが求められるように，ネットワークの設定が正しく設定されているかも確認してください。

KAVU2236-E

The initialization for TCP/IP communication was failed(reason code:要因番号). Could not start process(host name:ホスト名, port number:ポート番号).

TCP/IP通信の初期化に失敗したため起動できません(ホスト名:ホスト名，ポート番号:ポート番号，要因番号:要因番号)

TCP/IP通信の初期化に失敗したため起動できません。

（S）

デーモンの起動処理を中止します。

（O）

TCP/IP通信が使用できる環境であるか，または運用上メモリーの容量が十分に足りているかを確認してください。

それらを確認しても原因がはっきりしない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU2237-E

Socket could not be opened because the process has too many open files. (host name: ホスト名, port number: ポート番号, module: 要因個所[要因個所], system error number: システムエラー番号)

オープンしているファイル数がシステムによって決められた上限に達しているためソケットのオープンに失敗しました(ホスト名:ホスト名，ポート番号:ポート番号，要因個所:要因個所[要因個所]，システムエラー番号:システムエラー番号)

カーネルパラメーターで設定された，オープンできるファイルの最大数に達したため，ソケットのオープンに失敗しました。

（S）

処理を再実行します。

（O）

対処の必要はありません。ただし，処理を再実行してもこのメッセージが出力される場合，カーネルパラメーターで設定された，オープンできるファイルの最大数を拡張してください。

カーネルパラメーターの見積もりについては，リリースノートを参照してください。

KAVU2238-E

The local host name could not be acquired in the TCP/IP communication. (host name: ホスト名, port number: ポート番号, module: 要因個所[要因個所], system error number: システムエラー番号)

TCP/IP通信で自ホスト名の取得に失敗しました(ホスト名:ホスト名，ポート番号:ポート番号，要因個所:要因個所[要因個所]，システムエラー番号:システムエラー番号)

TCP/IP通信で自ホスト名の取得に失敗しました。

（S）

処理を再実行します。

（O）

対処の必要はありません。ただし，処理を再実行してもこのメッセージが出力される場合，ネームサービスに問題が発生しているおそれがあります。jp1pingコマンドなどで自ホストの状態を確認してエラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU2239-E

Detected the failure of the network subsystem. (host name: ホスト名, port number: ポート番号, module: 要因個所[要因個所], system error number: システムエラー番号)

ネットワークサブシステムの異常を検出しました(ホスト名:ホスト名，ポート番号:ポート番号，要因個所:要因個所[要因個所]，システムエラー番号:システムエラー番号)

ネットワークサブシステムの異常を検出しました。

（S）

処理を再実行します。

（O）

対処の必要はありません。ただし，処理を再実行してもこのメッセージが出力される場合，ネットワークサブシステムに問題が発生しているおそれがあります。ネットワークの状態を確認してエラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU2240-E

The acceptance error occurred during TCP/IP communication. (host name: ホスト名, port number: ポート番号, module: 要因個所[要因個所], system error number: システムエラー番号)

TCP/IP通信で要求受け付けエラーが発生しました(ホスト名:ホスト名，ポート番号:ポート番号，要因個所:要因個所[要因個所]，システムエラー番号:システムエラー番号)

TCP/IP通信で要求受付エラーが発生しました。

（S）

処理を再実行します。

（O）

対処の必要はありません。

KAVU2241-E

The fatal error occurred during TCP/IP communication. (host name: ホスト名, port number: ポート番号, module: 要因個所[要因個所], system error number: システムエラー番号)

TCP/IP通信で続行不可能なエラーが発生しました(ホスト名:ホスト名，ポート番号:ポート番号，要因個所:要因個所[要因個所]，システムエラー番号:システムエラー番号)

TCP/IP通信で再試行をしても続行できないエラーが発生しました。

（S）

デーモンを停止します。

（O）

JP1/AJS3を停止します。

KAVU2242-W

The error occurred during TCP/IP communication. (host name:ホスト名, IP address:IPアドレス, port number:ポート番号, module:要因個所[要因個所], system error number:システムエラー番号)

TCP/IP通信でエラーが発生しました(ホスト名:ホスト名,IPアドレス:IPアドレス,ポート番号:ポート番号,要因個所:要因個所[要因個所],システムエラー番号:システムエラー番号)

TCP/IP通信でエラーが発生しました。

（S）

処理を続行します。ただし，設定されている幾つかのソケットに対して通信できません。

（O）

通信に関する設定（IPアドレスの指定など）が正しく行われているか，または，通信状態に問題がないかを調査し，エラー原因を取り除いてください。

エラー要因を取り除いた設定で運用する場合は，サービス（デーモン）を再起動してください。

KAVU2243-I

The size of the transmission source file of the job (ジョブ名) executed on the client (クライアントホスト名) exceeds the limit (バイト).(The transmission destination file name (転送先ファイル名))

クライアント(クライアントホスト名)で実行されたジョブ(ジョブ名)の転送元ファイルサイズが受信ファイルサイズの上限値(バイト)を超えました(転送先ファイル名に指定されているファイル名(転送先ファイル名))。

転送元ファイルのファイルサイズが上限値を超えています。

（S）

処理を続行します。

（O）

システムに負荷が掛かっていることが予想されるため，運用に合わせて次の設定を見直してください。

転送元ファイルに指定されたファイルのサイズをファイルサイズの上限値（環境設定パラメーターLimitReceiveFileSizeの設定値）未満に減らすことを推奨します。

転送ファイルの検索手順

クライアントホスト名上で実行された，ジョブ名に指定されているファイルになります。

注意事項

転送先ファイル名を指定していないときは，「JPQ_TEMP」が出力されます。

ジョブ名とは，QUEUEジョブで指定したジョブ名およびjpqjobsubコマンドの-jnオプションに指定したサブミットジョブ名を指します。

ジョブ名を指定していないときは，「none」が出力されます。

クライアントホスト名には次のホスト名が出力されます。

1. jpqjobsubコマンドを実行したホスト名

2. ジョブネットを定義して実行したホスト名

3. JpqSubmitJob関数を実行したホスト名

なお，UNIXの場合は「none」が出力されます。

KAVU2244-E

The size of the transmission source file of the job (ジョブ名) executed on the client (クライアントホスト名) exceeds the limit (バイト).(The transmission destination file name (転送先ファイル名))

クライアント(クライアントホスト名)で実行されたジョブ(ジョブ名)の転送元ファイルサイズが受信ファイルサイズの上限値(バイト)を超えました(転送先ファイル名に指定されているファイル名(転送先ファイル名))。

転送元ファイルのファイルサイズが上限値を超えています。

（S）

転送ファイルを受信しません。

（O）

転送元ファイルに指定されたファイルのサイズをファイルサイズの上限値（環境設定パラメーターLimitReceiveFileSizeの設定値）未満に減らすか，ファイルサイズの上限値を見直したあと，再度ジョブを実行してください。

転送ファイルの検索手順

クライアントホスト名上で実行された，ジョブ名に指定されているファイルになります。

注意事項

転送先ファイル名を指定していないときは，「JPQ_TEMP」が出力されます。

ジョブ名とは，QUEUEジョブで指定したジョブ名およびjpqjobsubコマンドの-jnオプションに指定したサブミットジョブ名を指します。

ジョブ名を指定していないときは，「none」が出力されます。

クライアントホスト名には次のホスト名が出力されます。

1.jpqjobsubコマンドを実行したホスト名

2.ジョブネットを定義して実行したホスト名

3.JpqSubmitJob関数を実行したホスト名

なお，UNIXの場合は「none」が出力されます。

上限値に達してジョブが異常終了となった場合，実行結果詳細にはメッセージKAVU0220-Eが出力されます。

KAVU2245-W

Because a connection error occurred during TCP/IP communication, it will be retried.

(connection destination host name: 接続先ホスト名, IP address: IPアドレス, port number: ポート番号, system error number: システムエラー番号)

TCP/IP通信で接続エラーが発生したためリトライします

(接続先ホスト名:接続先ホスト名，IPアドレス: IPアドレス，ポート番号:ポート番号，システムエラー番号:システムエラー番号)

TCP/IP通信で接続エラーが発生したためリトライします。

（S）

TCP/IP通信の接続処理を再試行します。再試行で回復できない場合にはメッセージKAVU2227-Eを出力します。

（O）

このメッセージのあとにメッセージKAVU2227-Eが出力されていないときは，再試行で回復しているため問題はありません。メッセージKAVU2227-Eが出力されている場合は，そちらの対処方法を参照してください。

なお，システムエラー番号に10048が出力されたときは，ジョブ実行時にソケットポート不足が発生しています。マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.1.1(5) OSのチューニング」を参照し，OSのパラメーターの調整を検討してください。

KAVU2246-W

Because a connection time-out occurred during TCP/IP communication, it will be retried.(connection destination host name: 接続先ホスト名, IP address: IPアドレス, port number: ポート番号, system error number: システムエラー番号)

TCP/IP通信で接続タイムアウトが発生したためリトライします(接続先ホスト名:接続先ホスト名，IPアドレス: IPアドレス，ポート番号:ポート番号，システムエラー番号:システムエラー番号)

TCP/IP通信で接続タイムアウトが発生したためリトライします。

（S）

TCP/IP通信の接続処理を再試行します。再試行で回復できない場合にはメッセージKAVU2228-Eを出力します。

（O）

このメッセージのあとにメッセージKAVU2228-Eが出力されていないときは，再試行で回復しているため問題はありません。メッセージKAVU2228-Eが出力されている場合は，そちらの対処方法を参照してください。

KAVU2249-I

Communication will no longer be retried, because processing to stop the process will now begin.

停止処理を開始するため，リトライを中止します

プロセスの停止要求を受信したため，実行中の通信リトライを中止します。

（S）

プロセスの停止処理を開始するため，実行している通信リトライ処理を中止します。

KAVU2250-E

An attempt to verify the server certificate failed.(論理ホスト名, 接続先ホスト名, 保守情報)

サーバ証明書の検証が失敗しました(論理ホスト名, 接続先ホスト名, 保守情報)

接続先から送られてきたサーバ証明書の検証が失敗しました。次の原因が考えられます。

接続先ホスト名がCN/SANと一致しない

サーバ証明書に対応するルート証明書が，JP1/Baseの共通定義情報CACERTIFICATEFILEに指定しているファイルに含まれない

エラーが発生したマシンの現在時刻が，サーバ証明書に設定されている有効期間の開始時刻より前である

サーバ証明書と中間証明書の結合順序に誤りがある

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

通信処理を中断し，後続処理を続行します。

（O）

接続先ホスト名がCN/SANと一致しない場合

接続先ホスト名をCN/SANに一致させてください。

サーバ証明書に対応するルート証明書が，JP1/Baseの共通定義情報CACERTIFICATEFILEに指定しているファイルに含まれない場合

対応するルート証明書を，共通定義情報CACERTIFICATEFILEに指定しているファイルに追加してください。

エラーが発生したマシンの現在時刻が，サーバ証明書に設定されている有効期間の開始時刻より前である場合

サーバ証明書に設定されている有効期間の開始時刻以降に該当操作を再度実行してください。

サーバ証明書と中間証明書の結合順序に誤りがある場合

サーバ証明書と中間証明書を正しい順序で結合してください。

KAVU2251-E

An error occurred in SSL communication processing.(論理ホスト名, 接続先ホスト名, 保守情報)

SSL通信処理でエラーが発生しました(論理ホスト名, 接続先ホスト名, 保守情報)

SSL通信処理でエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

接続先で通信暗号化機能が有効になっていない

一時的な通信エラーが発生した

このメッセージがTCP/IP通信の待ち受け側で出力された場合，接続先ホスト名は空文字列になります。

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

通信処理を中断し，後続処理を続行します。

（O）

接続先で通信暗号化機能が有効になっていない場合

接続先ホスト名の通信暗号化機能を有効にしてください。

一時的な通信エラーが発生した場合

エラー要因を取り除いたあと，該当操作を再度実行してください。

KAVU2252-W

The certificate has expired.(論理ホスト名, 接続先ホスト名)

証明書の有効期限が切れています(論理ホスト名, 接続先ホスト名, 保守情報)

接続先から送られてきたサーバ証明書，または自ホストに配置しているルート証明書の有効期限が切れています。

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

処理を続行します。

（O）

新しい証明書を取得し，有効期限が切れている証明書と入れ替えてください。

KAVU2260-I

The maximum limit(上限値(バイト数))of the total file size for the reception processing of result files, i.e. STANDARD-OUTPUT-FILE and STANDARD-ERROR-FILE was reached, but all file data will be received. (job number: ジョブ番号)

結果ファイル（標準出力ファイル，標準エラー出力ファイル）の受信処理でファイル総量の上限値(上限値(バイト数))に達しましたが，全てのファイルデータを受信します（ジョブ番号:ジョブ番号）

結果ファイルサイズが上限値を超えています。

（S）

処理を続行します。

（O）

システムに負荷が掛かっていることが予想されるため，運用に合わせて次の設定を見直してください。

ジョブに指定された結果ファイル（標準出力ファイル，標準エラー出力ファイル）のサイズを，送信ファイルサイズの上限値（環境設定パラメーターLimitSendFileSizeの設定値）および受信ファイルサイズの上限値（環境設定パラメーターLimitReceiveFileSizeの設定値）未満に減らすことを推奨します。

送信ファイルサイズの上限値の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.27 ファイル送信制限をするための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.24 ファイル送信制限をするための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

受信ファイルサイズの上限値の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.7 ファイル受信制限をするための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.7 ファイル受信制限をするための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

KAVU3100-I

Job execution control (論理ホスト名) was started.

ジョブ実行制御(論理ホスト名)が起動されました

ジョブ実行制御が起動されました。

（S）

デーモンの運用を開始します。

KAVU3101-I

Job execution control (論理ホスト名) is terminating.

ジョブ実行制御(論理ホスト名)が停止処理中になりました

ジョブ実行制御が停止処理中です。

（S）

デーモンの停止処理を続行します。

KAVU3104-I

Job execution control (論理ホスト名) ended normally.

ジョブ実行制御(論理ホスト名)が正常終了しました

ジョブ実行制御が正常終了しました。

（S）

デーモンを停止します。

KAVU3105-I

The boot environment of the job execution control (論理ホスト名). : 保守情報

ジョブ実行制御(論理ホスト名)の起動環境:保守情報

ジョブ実行制御の起動環境を表示します。

（S）

起動処理を続行します。

KAVU3110-E

Job execution control (論理ホスト名) ended abnormally. (reason code:要因番号)

ジョブ実行制御(論理ホスト名)が異常終了しました(要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のエージェントプロセスが異常終了しました。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3111-E

Job execution control (論理ホスト名) is already running on the same host.

同じ論理ホスト(論理ホスト名)上でジョブ実行制御が起動中です

同じ論理ホスト上で，ジョブ実行制御のエージェントプロセスを二重起動しようとしています。

（S）

JP1/AJS3サービスの起動処理を中止します。

（O）

JP1/AJS3サービス（ジョブ実行制御のエージェントプロセス）がすでに起動されていないかを確認してください。

ジョブ実行制御のエージェントプロセスが起動されていない状態でこのメッセージが出力される場合は，JP1/AJS3から起動したジョブプロセス（ジョブプロセスから起動されるプロセスを含む）が実行中であるおそれがあります。

JP1/AJS3から起動したジョブプロセスを特定できる場合は，ジョブプロセスが終了するのを待つか，強制終了したあとにJP1/AJS3サービスを起動してください。ジョブプロセスを特定できない場合は，OSを再起動して回復してください。

KAVU3112-E

Job execution control process ended abnormally. (name : プロセス名, code : 終了コード, pid : プロセスID, sig : シグナル番号)

ジョブ実行制御のプロセスが異常終了しました（name:プロセス名，code:終了コード，pid:プロセスID，sig:シグナル番号）

プロセス名に示されているプロセスが終了コードに示されている終了コードで異常終了しました。

シグナル番号が0以外の場合はシグナル番号に該当するシグナルを受けて異常終了しました。

次の原因が考えられます。

シグナルなどによってJP1/AJS3の常駐プロセスが異常終了した

jajs_killall.clusterコマンドなどによってJP1/AJS3の常駐プロセスを強制終了した

（S）

プロセス名がjpqagtdmnの場合は，ジョブ実行制御を終了します。

プロセス名がjpqagtchildの場合は，要求処理を中止します。

（O）

原因を特定できない場合は，資料を採取したあとにシステム管理者に連絡してください（「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください）。

運用を続ける場合，資料採取したあとにJP1/AJS3を再起動してください（異常終了したプロセスがjpqagtchildの場合はJP1/AJS3の再起動は不要です）。ただし，異常終了したJP1/AJS3のプロセスを再起動する設定をしている場合，自動で再起動を行うため，対処は不要です。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　6.3.1 異常終了したJP1/AJS3のプロセスを再起動する」を参照してください。

なお，次のどちらかの場合は問題ありません。

jajs_killall.clusterコマンドを実行した場合

このメッセージの直前にメッセージKAVU3589-Eが出力されている場合

この場合，メッセージKAVU3589-Eが出力されている場合は，そちらのメッセージの対処方法を参照して対処してください。

KAVU3200-E

The user (ユーザー名) request (要求名) for the parameter (パラメーター=パラメータ値) is invalid.

ユーザー(ユーザー名)の要求(要求名)パラメーター(パラメーター=パラメータ値)が不正です

ジョブ実行制御のエージェントプロセスに対する要求の解析中に，要求パラメーターのデータ内容に不正が見つかりました。

（S）

ジョブ実行制御のエージェントプロセスに対する要求の解析処理を中止します。

（O）

ジョブ実行制御のエージェントプロセスでは受け付けない要求を受け付けたおそれがあります。マネージャーホストおよびエージェントホストのservicesファイルを確認し，jp1ajs2qagtのポート番号がほかのポート番号と重複していないかどうか確認してください。重複している場合は，別のポート番号になるように設定を変更してください。ポート番号を変更したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

上記以外の場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。資料は，マネージャーホストとエージェントホストの両方で採取してください。

KAVU3201-E

The user (ユーザー名) request (要求名) failed. (reason code:要因番号)

ユーザー(ユーザー名)の要求(要求名)が失敗しました(要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のエージェントプロセスに対する要求が失敗しました。

（S）

ジョブ実行制御のエージェントプロセスに対する要求の解析処理を中止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。資料は，マネージャーホストとエージェントホストの両方で採取してください。

KAVU3205-W

The system detected a change in the size of the environment variable file (環境変数ファイル名) while the job (ジョブ番号) was starting.

ジョブ(ジョブ番号)の環境変数ファイル(環境変数ファイル名)がジョブ起動中に書き換えられました

ジョブ起動時に，ジョブ定義に従って環境変数ファイルを読み込みましたが，読み込み処理中に環境変数ファイルが書き換えられました。

正しい環境変数でジョブを起動していないおそれがあります。

（S）

ジョブ起動処理を続行します。

環境変数ファイルのサイズの増加量が4,096バイト未満の場合は，環境変数をすべて読み込んだ状態でジョブを起動します。しかし，読み込み処理中に書き換わったおそれがあるため，正しい環境変数でジョブを起動していないおそれがあります。

環境変数ファイルのサイズが4,096バイト以上増加した場合は，変更前のファイルサイズに4,095バイトを加算したサイズまで読み込み，ジョブを起動します。

（O）

ジョブの状態を確認し，環境変数すべてを読み込めていないおそれがある場合は対処してください。また，環境変数ファイルはエージェントにジョブが配信される前までに作成・更新してください。エージェントにジョブを配信したあとはジョブが実行中になるまで環境変数ファイルを更新しないでください。

KAVU3210-E

Communication thread (論理ホスト名) ended abnormally. (reason code:要因番号)

通信スレッド(論理ホスト名)が異常終了しました(要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のエージェントプロセスの通信要求受付スレッドが異常終了しました。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

CPUに非常に負荷が掛かっているおそれがあります。CPUの負荷状況を確認してください。また，統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3211-E

The agent daemon process ended abnormally. (host name:ホスト名, process name:プロセス名, process id:プロセス番号)

エージェントデーモンが異常終了しました(ホスト名:ホスト名，プロセス名:プロセス名，プロセス番号:プロセス番号)

ジョブ実行制御のエージェントプロセスが異常終了しました。

（S）

JP1/AJS3サービスを終了します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3212-E

The monitoring process for job (ジョブ番号) ended abnormally. (host name:ホスト名, process name:プロセス名, process id:プロセス番号)

ジョブ(ジョブ番号)の監視プロセスが異常終了しました(ホスト名:ホスト名，プロセス名:プロセス名，プロセス番号:プロセス番号)

ジョブ実行制御のジョブ監視プロセスが異常終了しました。

（S）

ジョブ番号のジョブの監視処理を中止します。

（O）

ジョブとして起動したジョブプロセスの状態を確認してください。再実行できる場合は再実行してください。

また，ジョブが異常終了していて，統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

なお，ジョブが正常終了している場合は，対処の必要はありません。

KAVU3213-E

Failed to acquire permission to read environment variable file (ファイル名) for the user (ユーザー名). (system call name: システムコール名, reason code: 要因番号)

ユーザー(ユーザー名)での環境変数ファイル(ファイル名)への読み込み権限取得に失敗しました(システムコール名:システムコール名，要因番号:要因番号)

環境変数ファイルへのアクセスに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ファイルパーミッション（ls -lコマンド）やアクセス制御リストの設定を基に，実行OSユーザーが指定した環境変数ファイルのファイルパス※にアクセスできることを確認したあと，再度呼び出してください。

注※

指定したファイルから最上位のディレクトリまでのそれぞれのディレクトリのことです。

KAVU3214-E

Failed to acquire permission to execute the execution file (ファイル名) for the user (ユーザー名). (system call name: システムコール名, reason code: 要因番号)

ユーザー(ユーザー名)での実行ファイル(ファイル名)への実行権限取得に失敗しました(システムコール名:システムコール名，要因番号:要因番号)

実行ファイルへのアクセスに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ファイルパーミッション（ls -lコマンド）やアクセス制御リストの設定を基に，実行OSユーザーが指定した実行ファイルのファイルパス※にアクセスできることを確認したあと，再度呼び出してください。

注※

指定したファイルから最上位のディレクトリまでのそれぞれのディレクトリのことです。

KAVU3215-E

Failed to read the temporary file (ファイル名) for the transmission source for the user (ユーザー名). (system call name: システムコール名, reason code: 要因番号)

ユーザー(ユーザー名)での転送元の一時ファイル(ファイル名)の読み込みに失敗しました(システムコール名:システムコール名，要因番号:要因番号)

転送元ファイルの読み込みに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ファイルパーミッション（ls -lコマンド）やアクセス制御リストの設定を基に，実行OSユーザーが転送元ファイルのファイルパス※の読み込みができることを確認したあと，再度呼び出してください。

注※

指定したファイルから最上位のディレクトリまでのそれぞれのディレクトリのことです。

KAVU3216-E

Failed to write the transmission destination file (ファイル名) for the user (ユーザー名). (system call name: システムコール名, reason code: 要因番号)

ユーザー(ユーザー名)での転送先ファイル(ファイル名)の書き込みに失敗しました(システムコール名:システムコール名，要因番号:要因番号)

転送先ファイルへの書き込みに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ファイルパーミッション（ls -lコマンド）やアクセス制御リストの設定を基に，実行OSユーザーが指定した転送先ファイルのファイルパス※に書き込みできることを確認したあと，再度呼び出してください。

注※

指定したファイルから最上位のディレクトリまでのそれぞれのディレクトリのことです。

KAVU3217-W

An attempt to transmit the result file for the job (ジョブ番号, マネージャーホスト名) has failed.

ジョブ(ジョブ番号，マネージャーホスト名)の結果ファイルの転送処理でエラーが発生しました

ジョブの結果ファイルの転送処理でエラーが発生しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合は，そちらのメッセージの説明も参照してください。

注意事項

ジョブの詳細定義で標準エラー出力ファイルを定義していなくても，ジョブネットを使用してジョブを実行した場合は，標準エラー出力ファイルの一時ファイルが作成され，マネージャーホストに転送されます。標準エラー出力ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.10.1 標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルの注意事項」を参照してください。

ジョブの終了コードにジョブプロセスの終了コードが設定されるとともに，終了判定に従ってジョブの状態が「正常終了」，「警告検出終了」，または「異常検出終了」になります。また，結果ファイルは再送されないでジョブの終了が優先されるため，JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで標準エラー出力ファイルの内容を参照できません。

ジョブの結果ファイルが再送されないため，ジョブの結果ファイルの再送間隔・回数を指定する環境設定パラメーターNotfyJobStateIntervalおよびNotfyJobStateCountの設定値は有効になりません。

KAVU3221-E

The manager (論理ホスト名) could not be notified about job status. (reason code:要因番号)

マネージャー(論理ホスト名)へのジョブ状態通知が失敗しました(要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のマネージャープロセスへのジョブの状態通知が失敗しました。「ジョブ結果ファイルの二重受信防止の設定」を行っている場合，マネージャーホストで結果ファイル（標準出力ファイル，標準エラー出力ファイル）が解析中であるため，ジョブの終了通知を受け付けられない状態であるおそれがあります。その場合はマネージャーホスト側ではメッセージKAVU4297-Wを受け付けます。「ジョブ結果ファイルの二重受信防止の設定」を行っていない場合は，マネージャーホストが停止，またはマネージャーホストへの通信ができないことが考えられます。

「ジョブ結果ファイルの二重受信防止の設定」については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.6 ジョブの結果ファイルの二重受信防止の設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.6 ジョブの結果ファイルの二重受信防止の設定」（UNIXの場合）を参照してください。

（S）

マネージャープロセスへのジョブの状態通知を中止します。

（O）

マネージャーホスト側の統合トレースログも確認し，ジョブ実行制御のマネージャープロセスの稼働状況を確認してください。

また，統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。資料は，マネージャーホストとエージェントホストの両方で採取してください。

KAVU3270-E

Memory could not be allocated. (size:サイズ, module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

メモリーの確保に失敗しました(サイズ:サイズ，要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

メモリーの確保に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ほかの不要なアプリケーションを停止したあと，再度要求を発行してください。

それでも，同じメッセージが出力される場合は，メモリー見積もりを見直してください。

注意事項

このメッセージの前後にメッセージKAVU3217-Wが出力されている場合は，結果ファイルの転送処理でエラーが発生しています。環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」を設定している場合，ジョブの終了コードにジョブプロセスの終了コードが設定されるとともに，終了判定に従ってジョブの状態が「正常終了」，「警告検出終了」，または「異常検出終了」になります。また，結果ファイルは再送されないでジョブの終了が優先されるため，JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで標準エラー出力ファイルの内容を参照できません。

ジョブの結果ファイルが再送されないため，ジョブの結果ファイルの再送間隔・回数を指定する環境設定パラメーターNotfyJobStateIntervalおよびNotfyJobStateCountの設定値は有効になりません。

環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5 ジョブ実行環境設定」を参照してください。

KAVU3271-E

There is insufficient disk space. (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号, file name:ファイル名)

ディスク容量が不十分です(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号，ファイル名:ファイル名)

ディスク容量が不十分です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

「ファイル名」に表示されたファイルが存在するディスクの空き容量を作成したあと，再度要求を発行してください。

KAVU3272-E

A system call error occurred when starting process (論理ホスト名). (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

起動処理(論理ホスト名)でシステムコールエラーが発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のエージェントプロセスの起動処理でシステムコールエラーが発生しました。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3274-W

A system call error occurred in the communication process (論理ホスト名). (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

通信処理(論理ホスト名)でシステムコールエラーが発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

通信処理でシステムコールエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3275-E

A logical contradiction occurred in the communication process (論理ホスト名). (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

通信処理(論理ホスト名)で論理矛盾が発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

次のどれかの要因が考えられます。

ジョブの結果ファイル（標準出力ファイル・標準エラー出力ファイル）のサイズが大きいため，転送先のマネージャーホストでメモリーが確保できない。

このメッセージの前後に，メッセージKAVU2220-E，KAVU3512-Eが出力されている場合は，転送先のマネージャーホストでメモリーが確保できないことが考えられます。その場合，転送先のマネージャーホストで出力されているメッセージの説明を参照してください。

ジョブ実行制御で使用する一時ファイルがなかった。（要因番号＝0xe002110d）

ジョブ実行制御で使用する一時ファイルにアクセス権がなかった。（要因番号＝0xe002110e）

ジョブ実行制御で使用する一時ファイル作成時にディスク容量不足が発生した。（要因番号＝0xe002110f）

ジョブ実行制御で使用する一時ファイルが占有オープンされていた。（要因番号＝0xe0021110）

論理ホスト名，またはIPアドレスの取得に失敗した。（要因番号＝0xe0021120）

注

ジョブ実行制御で使用する一時ファイルについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.10.1 標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルの注意事項」を参照してください。

このメッセージの前後にメッセージKAVU3217-Wが出力されている場合は，結果ファイルの転送処理でエラーが発生しています。環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」を設定している場合，ジョブの終了コードにジョブプロセスの終了コードが設定されるとともに，終了判定に従ってジョブの状態が「正常終了」，「警告検出終了」，または「異常検出終了」になります。また，結果ファイルは再送されないでジョブの終了が優先されるため，JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで標準エラー出力ファイルの内容を参照できません。

ジョブの結果ファイルが再送されないため，ジョブの結果ファイルの再送間隔・回数を指定する環境設定パラメーターNotfyJobStateIntervalおよびNotfyJobStateCountの設定値は有効になりません。

環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5 ジョブ実行環境設定」を参照してください。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。その他のKAVUで始まるメッセージが出力されていない場合や上記以外の要因番号が出力されている場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3276-W

A system call error occurred in the request process (論理ホスト名). (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

要求処理(論理ホスト名)でシステムコールエラーが発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

要求処理でシステムコールエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3278-W

A system call error occurred in the user mapping process (論理ホスト名). (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

ユーザーマッピング処理(論理ホスト名)でシステムコールエラーが発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

ユーザーマッピング処理でシステムコールエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3280-W

A system call error occurred in the variable solution process (論理ホスト名). (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

変数解決処理(論理ホスト名)でシステムコールエラーが発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

変数解決処理でシステムコールエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3281-E

A logical contradiction occurred in the variable solution process (論理ホスト名). (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

変数解決処理(論理ホスト名)で論理矛盾が発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のエージェントプロセスのマクロ変数解決処理で論理矛盾が発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3282-W

A system call error occurred in the standard input/output process (論理ホスト名). (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

標準入出力処理(論理ホスト名)でシステムコールエラーが発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

標準入出力処理でシステムコールエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3283-E

A logical contradiction occurred in the standard input/output process (論理ホスト名). (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

標準入出力処理(論理ホスト名)で論理矛盾が発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

ジョブ実行時に使用するファイルのアクセス権限チェック時に論理矛盾が発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3284-W

A system call error occurred in the internal process (論理ホスト名). (module:要因個所[要因個所], reason code1:要因番号1, system call name:システムコール名, reason code2:要因番号2)

内部処理(論理ホスト名)でシステムコールエラーが発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号1:要因番号1，システムコール名:システムコール名，要因番号2:要因番号2)

内部処理でシステムコールエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

システムコール名と要因番号1または要因番号2からエラーの原因を判断してください。

要因番号1または要因番号2には次に示す値が出力されています。

Windowsの場合

Win32APIのGetLastError関数で取得した値

UNIXの場合

errnoで取得した値

要因番号に対する原因と対処方法を次に示します。

Windowsの場合

要因番号2：0x00000020

メッセージ中の「システムコール名」が「CreateFile」である場合，結果ファイル（標準出力ファイル・標準エラー出力ファイル）のオープンに失敗しています。結果ファイルが別のプロセスで使用されているおそれがあります。

次の点を確認してください。

・ジョブとして実行するプログラム内で，結果ファイルを使用しているか確認してください。ジョブとして実行するプログラム内で使用するファイル名と結果ファイルが一意となるようにジョブの詳細定義で指定し，ジョブを再実行してください。

・ジョブで使用する結果ファイルへ同時にファイルアクセスが発生しているか確認してください。同時にファイルアクセスが発生しないようにするか，またはファイル名が一意となるようにジョブの詳細定義で指定し，ジョブを再実行してください。

UNIXの場合

要因番号1：0x00000016

要因番号1：0x0000002b

メッセージ中の「システムコール名」が出力されていない場合，JP1/AJS3がジョブの実行時に使用する共有メモリーが削除されているおそれがあります。JP1/AJS3サービスを再起動して回復してください。また，共有メモリーを削除する操作を行っていないか，運用を見直してください。

KAVU3285-E

A logical contradiction occurred in the internal process (論理ホスト名). (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

内部処理(論理ホスト名)で論理矛盾が発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のエージェントプロセスの内部処理で論理矛盾が発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3289-W

The authentication server could not be connected, but initialization will continue.

認証サーバーに接続できませんでしたが初期化処理を続行します

認証サーバに接続できませんでした。

（S）

デーモンを続行します。

（O）

認証サーバが起動されていない場合は，認証サーバを起動してください。

KAVU3290-W

You lack access permission for the temporary file (ファイル名). (reason code:要因番号)

一時作業用ファイル(ファイル名)へのアクセス権がありません(要因番号:要因番号)

次のファイル，またはディレクトリへのアクセス権がありません。

エージェントプロセス実行時のワークディレクトリ，またはワークディレクトリ内のファイル

システムファイルディレクトリ，またはシステムファイルディレクトリ内のファイル

（S）

要求処理を中止します。

（O）

次の原因が考えられます。確認してください。

システムファイルディレクトリ（デフォルトでは，/var/opt/jp1ajs2/sys）の権限が変更されている

エージェントプロセス実行時のワークディレクトリ（デフォルトでは，/var/opt/jp1ajs2/tmp）の権限が変更されている

システムファイルディレクトリにある，jpqagtlockファイル，または一時作業用ファイルの権限が変更されている

他プログラムが，上記に示すディレクトリ，または一時作業用ファイルに対してアクセスしている

ファイルやディレクトリの権限が変更されていた場合は，ジョブを実行するOSユーザーに対して，書き込み，および読み込み権限を設定してください。ジョブが終了しても，一時作業用ファイル（A_JPQから始まるファイル）が，エージェントプロセス実行時のワークディレクトリに残ったままとなることがあります。JP1/AJS3を停止しても，エージェントプロセス実行時のワークディレクトリに一時作業用ファイル（A_JPQから始まるファイル）が残っている場合は，削除してください。

KAVU3291-W

The temporary file (ファイル名) cannot be accessed (システムコール名). (reason code:要因番号)

一時作業用ファイル(ファイル名)へのアクセス(システムコール名)に失敗しました(要因番号:要因番号)

次のファイル，またはディレクトリへのアクセスに失敗しました。

エージェントプロセス実行時のワークディレクトリ，またはワークディレクトリ内のファイル

システムファイルディレクトリ，またはシステムファイルディレクトリ内のファイル

（S）

要求処理を中止します。

（O）

次の原因が考えられます。確認してください。

システムファイルディレクトリ（デフォルトでは，/var/opt/jp1ajs2/sys）が削除されている

エージェントプロセス実行時のワークディレクトリ（デフォルトでは，/var/opt/jp1ajs2/tmp）が削除されている

システムファイルディレクトリにある，jpqagtlockファイルまたは一時作業用ファイルが削除されている

他プログラムが，上記に示すディレクトリ，または一時作業用ファイルに対してアクセスしている

エージェントプロセス実行時のワークディレクトリ（デフォルトでは，/var/opt/jp1ajs2/tmp）に書き込み権限がない

jpqagtlockファイルや上記ディレクトリが削除されていた場合は，JP1/AJS3を再インストールしてください。

また，エージェントプロセス実行時のワークディレクトリがある場合は，指定されているディレクトリに書き込み権限があるかどうかを確認してください。書き込み権限がない場合は，権限を与えるか，書き込み権限があるディレクトリに変更してください。

ジョブが正常終了しても，一時作業用ファイル（A_JPQから始まるファイル）が，エージェントプロセス実行時のワークディレクトリに残ったままとなることがあります。JP1/AJS3を停止しても，エージェントプロセス実行時のワークディレクトリに一時作業用ファイル（A_JPQから始まるファイル）が残っている場合は，削除してください。

KAVU3293-E

The process has too many open files. (reason code:要因番号)

オープンできるファイル数がシステムによって決められた上限に達しました(要因番号:要因番号)

カーネルパラメーターで設定された，オープンできるファイルの最大数に達しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

カーネルパラメーターで設定された，オープンできるファイルの最大数を拡張してください。

カーネルパラメーターの見積もりについては，リリースノートを参照してください。

KAVU3295-E

No more process can be generated. (reason code:要因番号)

プロセス数がシステムによって決められた上限に達しました(要因番号:要因番号)

カーネルパラメーターで設定された，プロセスの最大数に達しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

カーネルパラメーターで設定された，プロセスの最大数を拡張してください。JP1/AJS3のプロセス数に加えて，同時に実行するジョブプロセス数を考慮し，十分な値を設定してください。JP1/AJS3のプロセスについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.4 資料の採取方法」のプロセスの状態を確認する説明を参照してください。

KAVU3296-E

The request sent from the host(接続元IPアドレス) was ignored. (要因, ホスト名)

ホスト(接続元IPアドレス)からの要求を無視しました(要因, ホスト名)

ホスト（接続元IPアドレス）からの要求を無視しました。次の原因が考えられます。

要因が「Restricted」の場合

このメッセージが出力されたホスト上にあるエージェント用接続許可設定ファイルに「接続元IPアドレス」に表示されたIPアドレスが登録されていない。

要因が「Error」の場合

接続元IPアドレスを求める処理でエラーが発生した。

物理ホストの場合，「ホスト名」には「JP1_DEFAULT」が出力されます。

（S）

要求処理を無視して，その後の処理を続行します。

（O）

要因が「Restricted」の場合

「接続元IPアドレス」に表示されたIPアドレスからの要求を受け付ける必要がある場合は，次の操作を実行してください。

このメッセージが出力されたホスト上にあるエージェント用接続許可設定ファイルを編集し，接続元IPアドレスを追加する。

追加後にjajs_pmtconコマンドを実行し，接続許可設定ファイルへの変更内容を反映する。

必要に応じて要求処理を再実行する。

要因が「Error」の場合

このメッセージの直前に出力されるメッセージKAVS8033-Eの対処方法に従ってください。

KAVU3500-W

The operating status (運用状態名) does not allow executing request (要求名).

当該要求(要求名)を実行できる運用状態(運用状態名)ではありません

該当する要求を実行できる運用状態ではありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

サービス（デーモン）が運用開始されていることを確認してください。

KAVU3502-W

The specified job (ジョブ番号) does not exist, or termination notification is already complete.

指定されたジョブ(ジョブ番号)がないかもしくは終了通知済みです

指定されたジョブがないか，または終了通知済みです。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

該当するジョブがすでに終了していることを確認してください。

KAVU3503-E

The job (ジョブ番号) could not be executed.

ジョブ(ジョブ番号)の起動に失敗しました

ジョブの起動に失敗しました。

（S）

ジョブの実行要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明を参照し，エラー原因を取り除いてください。そのあと，ジョブを再実行してください。

KAVU3504-W

The transfer file (ファイル名) was not found.

削除する転送ファイル(ファイル名)がありません

転送ファイルがすでにないため，そのファイルの削除に失敗しました。

（S）

要求処理を続行します。

（O）

削除指定の転送ファイルが，ジョブ終了前に削除されたおそれがあります。

転送ファイルに対して，アクセスしているプログラム，またはスクリプトなどがないか確認してください。

KAVU3505-W

You lack delete permission for the transfer file (ファイル名).

転送ファイル(ファイル名)を削除する権限がありません

転送ファイルを削除する権限がないため，そのファイルの削除に失敗しました。

（S）

要求処理を続行します。

（O）

削除指定の転送ファイルの権限が，ジョブ終了前に変更されたおそれがあります。転送ファイルに対して，アクセスしているプログラム，またはスクリプトなどがないか確認してください。

KAVU3506-W

The transfer file (ファイル名) could not be deleted. (reason code: 要因番号)

転送ファイル(ファイル名)が削除できませんでした(要因番号:要因番号)

転送ファイルの削除に失敗しました。

（S）

要求処理を続行します。

（O）

削除指定の転送ファイルの属性が，ジョブ終了前に変更されたおそれがあります。転送ファイルに対して，アクセスしているプログラム，またはスクリプトなどがないか確認してください。

KAVU3507-I

The total file size of the result files (標準出力ファイル名, 標準エラー出力ファイル名) of a job (ジョブ番号, マネージャーホスト名) exceeded the limit (上限値(バイト数)) for sending files.

ジョブ(ジョブ番号，マネージャーホスト名)の結果ファイル(標準出力ファイル名，標準エラー出力ファイル名)の総量のファイルサイズが送信ファイルサイズの上限値(上限値(バイト数))を超えました

結果ファイルサイズが上限値を超えています。

（S）

処理を続行します。

（O）

システムに負荷が掛かっていることが予想されるため，運用に合わせて次の設定を見直してください。

ジョブに指定された結果ファイル（標準出力ファイル，標準エラー出力ファイル）のサイズを，送信ファイルサイズの上限値（環境設定パラメーターLimitSendFileSizeの設定値）および受信ファイルサイズの上限値（環境設定パラメーターLimitReceiveFileSizeの設定値）未満に減らすことを推奨します。

送信ファイルサイズの上限値の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.27 ファイル送信制限をするための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.24 ファイル送信制限をするための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

受信ファイルサイズの上限値の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.7 ファイル受信制限をするための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.7 ファイル受信制限をするための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

注意事項

ジョブの定義で標準出力ファイル，標準エラー出力ファイルを指定していない場合は，メッセージにファイル名は出力されません。ただし，標準エラー出力ファイルを定義していない場合に，ジョブネットを使用してジョブを実行したときは，標準エラー出力ファイルの一時ファイルが作成され，マネージャーホストに転送されます。このとき，標準エラー出力ファイル名の部分には「A_JPQSTDE_*_ジョブ番号」が出力されます。マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.10.1 標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルの注意事項」を参照して対処してください。

KAVU3508-I

The total file size of the result files (標準出力ファイル名, 標準エラー出力ファイル名) of a job (ジョブ番号, マネージャーホスト名) exceeded the limit (上限値(バイト数)) for sending files.

ジョブ(ジョブ番号，マネージャーホスト名)の結果ファイル(標準出力ファイル名，標準エラー出力ファイル名)の総量のファイルサイズが送信ファイルサイズの上限値(上限値(バイト数))を超えました

結果ファイルサイズが上限値を超えています。

（S）

結果ファイルを送信サイズの上限値まで送信します。

（O）

ジョブの標準出力および標準エラー出力の出力量を減らしたあと，標準出力ファイル，標準エラー出力ファイルの情報が必要な場合は再度ジョブを実行してください。

ジョブに指定された結果ファイル（標準出力ファイル，標準エラー出力ファイル）のサイズを，送信ファイルサイズの上限値（環境設定パラメーターLimitSendFileSizeの設定値）および受信ファイルサイズの上限値（環境設定パラメーターLimitReceiveFileSizeの設定値）未満に減らすか，ファイルサイズの上限値を見直してください。

送信ファイルサイズの上限値の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.27 ファイル送信制限をするための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.24 ファイル送信制限をするための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

受信ファイルサイズの上限値の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.7 ファイル受信制限をするための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.7 ファイル受信制限をするための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

注意事項

ジョブの定義で標準出力ファイル，標準エラー出力ファイルを指定していない場合は，メッセージにファイル名は出力されません。ただし，標準エラー出力ファイルを定義していない場合に，ジョブネットを使用してジョブを実行したときは，標準エラー出力ファイルの一時ファイルが作成され，マネージャーホストに転送されます。このとき，標準エラー出力ファイル名の部分には「A_JPQSTDE_*_ジョブ番号」が出力されます。マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.10.1 標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルの注意事項」を参照して対処してください。

KAVU3509-W

The status of a job (ジョブ番号, マネージャーホスト名) changed to warning end because the total file size of the result files of the job exceeded the limit for sending files.

ジョブ(ジョブ番号，マネージャーホスト名)の結果ファイルの総量のファイルサイズが送信ファイルサイズの上限値を超えたため，ジョブの状態を警告検出終了に変更します

結果ファイルサイズが上限値を超えたため，ジョブの状態を警告検出終了へ変更します。

（S）

結果ファイルを送信サイズの上限値まで送信します。

（O）

ジョブの標準出力および標準エラー出力の出力量を減らしたあと，標準出力ファイル，標準エラー出力ファイルの情報が必要な場合は再度ジョブを実行してください。

ジョブに指定された結果ファイル（標準出力ファイル，標準エラー出力ファイル）のサイズを，送信ファイルサイズの上限値（環境設定パラメーターLimitSendFileSizeの設定値）および受信ファイルサイズの上限値（環境設定パラメーターLimitReceiveFileSizeの設定値）未満に減らすか，ファイルサイズの上限値を見直してください。

送信ファイルサイズの上限値の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.27 ファイル送信制限をするための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.24 ファイル送信制限をするための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

受信ファイルサイズの上限値の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.7 ファイル受信制限をするための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.7 ファイル受信制限をするための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

KAVU3510-E

The status of a job (ジョブ番号, マネージャーホスト名) changed to abnormal end because the total file size of the result files of the job exceeded the limit for sending files.

ジョブ(ジョブ番号，マネージャーホスト名)の結果ファイルの総量のファイルサイズが送信ファイルサイズの上限値を超えたため，ジョブの状態を異常検出終了に変更します

結果ファイルサイズが上限値を超えたため，ジョブの状態を異常検出終了へ変更します。

（S）

結果ファイルを送信サイズの上限値まで送信します。

（O）

ジョブの標準出力および標準エラー出力の出力量を減らしたあと，標準出力ファイル，標準エラー出力ファイルの情報が必要な場合は再度ジョブを実行してください。

ジョブに指定された結果ファイル（標準出力ファイル，標準エラー出力ファイル）のサイズを，送信ファイルサイズの上限値（環境設定パラメーターLimitSendFileSizeの設定値）および受信ファイルサイズの上限値（環境設定パラメーターLimitReceiveFileSizeの設定値）未満に減らすか，ファイルサイズの上限値を見直してください。

送信ファイルサイズの上限値の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.27 ファイル送信制限をするための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.24 ファイル送信制限をするための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

受信ファイルサイズの上限値の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.7 ファイル受信制限をするための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.7 ファイル受信制限をするための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

KAVU3511-E

Memory could not be allocated at the transmission source agent(エージェントホスト名) because the size of the result files(標準出力ファイル名，標準エラー出力ファイル名) for the job(ジョブ番号，マネージャーホスト名) was too large.

ジョブ(ジョブ番号，マネージャーホスト名)の結果ファイル(標準出力ファイル名，標準エラー出力ファイル名)のサイズが大きいため転送元のエージェント(エージェントホスト名)でメモリーが確保できません

ジョブの結果ファイル（標準出力ファイル・標準エラー出力ファイル）のサイズが大きいため，転送元のエージェントでメモリーが確保できません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

結果ファイルのサイズが大きいことによって発生するメモリー不足を回避する方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.10.1 標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルの注意事項」を参照してください。

ジョブは終了コード「-1」で異常検出終了になりますが，ジョブプロセスそのものは正常終了している場合があります。エージェントホストでジョブプロセスの終了状態を確認してください。

注意事項

ジョブの定義で標準出力ファイル，標準エラー出力ファイルを指定していない場合は，メッセージにファイル名は出力されません。ただし，標準エラー出力ファイルを定義していなくても，ジョブネットを使用してジョブを実行した場合は，標準エラー出力ファイルの一時ファイルが作成され，マネージャーホストに転送されます。この場合，標準エラー出力ファイル名の部分には「A_JPQSTDE_*_ジョブ番号」が出力されるので，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.10.1 標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルの注意事項」を参照して対処してください。

環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」を設定している場合，ジョブの終了コードにジョブプロセスの終了コードが設定されるとともに，終了判定に従ってジョブの状態が「正常終了」，「警告検出終了」，または「異常検出終了」になります。また，結果ファイルは再送されないでジョブの終了が優先されるため，JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで標準エラー出力ファイルの内容を参照できません。

ジョブの結果ファイルが再送されないため，ジョブの結果ファイルの再送間隔・回数を指定する環境設定パラメーターNotfyJobStateIntervalおよびNotfyJobStateCountの設定値は有効になりません。環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5 ジョブ実行環境設定」を参照してください。

KAVU3512-E

Memory could not be allocated at the transmission destination manager(マネージャーホスト名) because the size of the result files(標準出力ファイル名，標準エラー出力ファイル名) for the job(ジョブ番号) was too large.

ジョブ(ジョブ番号)の結果ファイル(標準出力ファイル名，標準エラー出力ファイル名)のサイズが大きいため転送先のマネージャー(マネージャーホスト名)でメモリーが確保できません

ジョブの結果ファイル（標準出力ファイル・標準エラー出力ファイル）のサイズが大きいため転送先のマネージャーでメモリーが確保できません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

結果ファイルのサイズが大きいことによって発生するメモリー不足を回避する方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.10.1 標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルの注意事項」を参照してください。

ジョブは終了コード「-1」で異常検出終了になりますが，ジョブプロセスそのものは正常終了している場合があります。エージェントホストでジョブプロセスの終了状態を確認してください。

注意事項

ジョブの定義で標準出力ファイル，標準エラー出力ファイルを指定していない場合は，メッセージにファイル名は出力されません。ただし，標準エラー出力ファイルを定義していなくても，ジョブネットを使用してジョブを実行した場合は，標準エラー出力ファイルの一時ファイルが作成され，マネージャーホストに転送されます。この場合，標準エラー出力ファイル名の部分には「A_JPQSTDE_*_ジョブ番号」が出力されるので，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.10.1 標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルの注意事項」を参照して対処してください。

環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」を設定している場合，ジョブの終了コードにジョブプロセスの終了コードが設定されるとともに，終了判定に従ってジョブの状態が「正常終了」，「警告検出終了」，または「異常検出終了」になります。また，結果ファイルは再送されないでジョブの終了が優先されるため，JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで標準エラー出力ファイルの内容を参照できません。

ジョブの結果ファイルが再送されないため，ジョブの結果ファイルの再送間隔・回数を指定する環境設定パラメーターNotfyJobStateIntervalおよびNotfyJobStateCountの設定値は有効になりません。環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5 ジョブ実行環境設定」を参照してください。

KAVU3520-E

The monitoring thread for job (ジョブ番号) could not be generated. (reason code:要因番号)

ジョブ(ジョブ番号)の監視スレッド生成に失敗しました(要因番号:要因番号)

ジョブの監視スレッド生成に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

要因番号に対する原因と対処方法を次に示します。

Windowsの場合

要因番号：8

メモリー不足が発生しているおそれがあります。不要なアプリケーションを停止したあと，再度要求を発行してください。それでも同じメッセージが出力される場合は，メモリー見積もりを見直してください。

要因番号：1455

一時的なリソース不足が発生したおそれがあります。リソース不足となる処理がないか確認してください。

UNIXの場合

要因番号：12

メモリー不足が発生しているおそれがあります。不要なアプリケーションを停止したあと，再度要求を発行してください。それでも同じメッセージが出力される場合は，メモリー見積もりを見直してください。

要因番号：28

ファイルシステムに十分な空き容量がないおそれがあります。空き容量がない場合，不要なファイルなどを削除して空き容量を増やしてから再実行してください。

KAVU3521-W

The job (ジョブ番号) process could not be generated. (reason code:要因番号)

ジョブ(ジョブ番号)のプロセス生成に失敗しました(要因番号:要因番号)

ジョブのプロセス生成に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

メモリーが不足しているおそれがあります。メモリーの見積もりを確認してください。

メモリー容量に問題がない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3522-W

The job (ジョブ番号) return code could not be acquired. (reason code:要因番号)

ジョブ(ジョブ番号)の終了コード取得に失敗しました(要因番号:要因番号)

ジョブの終了コード取得に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3523-W

The job (ジョブ番号) could not be forcibly terminated. (reason code:要因番号)

ジョブ(ジョブ番号)の強制終了に失敗しました(要因番号:要因番号)

ジョブの強制終了に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3524-E

The job execution result log file could not be opened.(出力先)

ジョブ実行結果ログファイルのオープンに失敗しました(出力先)

ジョブ実行結果ログファイルの作成またはオープンに失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブ実行結果ログファイルの格納先ディレクトリおよびディレクトリのアクセス権限を確認してください。また，メモリーが不足していないか確認してください。確認したあと，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

ジョブ実行結果ログファイルの格納先ディレクトリについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.9(2)(b) JOBEXECRESULTLOGPATH」を参照してください。

KAVU3525-W

The job execution result log file could not be accessed.(出力先,ジョブ実行結果ログファイルに出力できなかったメッセージ)

ジョブ実行結果ログファイルへのアクセスに失敗しました(出力先,ジョブ実行結果ログファイルに出力できなかったメッセージ)

ジョブ実行結果ログファイルへのアクセスに失敗しました。

メッセージ中には，ジョブ実行結果ログファイルに出力できなかったメッセージが出力されます。

（S）

処理を続行します。

ただし，ジョブ実行結果ログファイルにログは出力されません。

（O）

ジョブ実行結果ログファイルの格納先ディレクトリ，格納先のディスク容量，およびディレクトリのアクセス権限を確認してください。またメモリーが不足していないか確認してください。確認したあと，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

ジョブ実行結果ログファイルの格納先ディレクトリについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.9(2)(b) JOBEXECRESULTLOGPATH」を参照してください。

KAVU3530-W

The manager (論理ホスト名) might have stopped, or an obstacle occurred.

マネージャー(論理ホスト名)が停止もしくは障害が発生したと思われます

マネージャーが停止した，または障害が発生したと思われます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

次のことを確認したあと，再度呼び出してください。

デーモンが運用開始されている。

指定した論理ホスト名でTCP/IP通信ができる。

ポート番号が正しく設定されている。

標準出力ファイル，または標準エラー出力ファイルに指定したファイルのサイズが大きい。

注意事項

このメッセージの前後にメッセージKAVU3217-Wが出力されている場合は，結果ファイルの転送処理でエラーが発生しています。環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」を設定している場合，ジョブの終了コードにジョブプロセスの終了コードが設定されるとともに，終了判定に従ってジョブの状態が「正常終了」，「警告検出終了」，または「異常検出終了」になります。また，結果ファイルは再送されないでジョブの終了が優先されるため，JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで標準エラー出力ファイルの内容を参照できません。

ジョブの結果ファイルが再送されないため，ジョブの結果ファイルの再送間隔・回数を指定する環境設定パラメーターNotfyJobStateIntervalおよびNotfyJobStateCountの設定値は有効になりません。

環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5 ジョブ実行環境設定」を参照してください。

KAVU3531-W

The manager (論理ホスト名) host name might be invalid.

マネージャー(論理ホスト名)のホスト名に誤りがあると思われます

hostsファイル，またはDNSサーバなどで，指定ホスト名からIPアドレスが求まるように，ネットワーク設定がされている必要があります。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

指定した論理ホスト名でTCP/IP通信ができることを確認したあと，再度呼び出してください。

注意事項

このメッセージの前後にメッセージKAVU3217-Wが出力されている場合は，結果ファイルの転送処理でエラーが発生しています。環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」を設定している場合，ジョブの終了コードにジョブプロセスの終了コードが設定されるとともに，終了判定に従ってジョブの状態が「正常終了」，「警告検出終了」，または「異常検出終了」になります。また，結果ファイルは再送されないでジョブの終了が優先されるため，JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで標準エラー出力ファイルの内容を参照できません。

ジョブの結果ファイルが再送されないため，ジョブの結果ファイルの再送間隔・回数を指定する環境設定パラメーターNotfyJobStateIntervalおよびNotfyJobStateCountの設定値は有効になりません。

環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5 ジョブ実行環境設定」を参照してください。

KAVU3532-W

The host name (論理ホスト名) IP address could not be acquired.

ホスト名(論理ホスト名)のIPアドレス解決に失敗しました

hostsファイル，またはDNSサーバなどで，マネージャーホスト名からIPアドレスが求められるように，ネットワークの設定が正しく設定されている必要があります。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

マネージャーホスト名でTCP/IP通信ができることを確認したあと，再度呼び出してください。

KAVU3540-I

Planned termination of the agent (エージェント名) started.

エージェント(エージェント名)が計画停止処理を開始しました

ジョブ実行制御のエージェントプロセスが計画停止処理を開始しました。

（S）

JP1/AJS3サービスの停止処理を続行します。

KAVU3541-I

Forced termination of the agent (エージェント名) started.

エージェント(エージェント名)が強制停止処理を開始しました

ジョブ実行制御のエージェントプロセスが強制停止処理を開始しました。

（S）

JP1/AJS3サービスの停止処理を続行します。

KAVU3542-I

The agent (エージェント名) is monitoring job termination.

エージェント(エージェント名)が実行ジョブの終了監視を行います

ジョブ実行制御のエージェントプロセスが実行中ジョブの終了を監視します。

（S）

JP1/AJS3サービスの停止処理を続行します。

KAVU3544-W

Shared memory could not be allocated, but startup processing will continue. (logical host name:論理ホスト名, system call name:システムコール名, reason code:要因番号)

共有メモリーの確保に失敗しましたが起動処理を続行します(論理ホスト名:論理ホスト名，システムコール名:システムコール名，要因番号:要因番号)

システムリソースの一つである共有メモリーの確保に失敗しました。サービスのアカウントと異なるOSユーザーでジョブを実行する場合，jp1execコマンドを使用したジョブを強制終了できないおそれがあります。

（S）

要求処理を続行します。

（O）

jp1execコマンドを使用したジョブを強制終了する必要がある場合，不要なアプリケーションを停止したあと，メッセージ中に出力されている論理ホストのJP1/AJS3サービスを再起動してください。

KAVU3545-W

Shared memory could not be acquired, but job execution will continue. (logical host name:論理ホスト名, system call name:システムコール名, reason code:要因番号)

共有メモリーの取得に失敗しましたがジョブ実行処理を続行します(論理ホスト名:論理ホスト名，システムコール名:システムコール名，要因番号:要因番号)

jp1execコマンドを使用したジョブの実行時に，システムリソースの一つである共有メモリーの取得に失敗しました。サービスのアカウントと異なるOSユーザーでジョブを実行した場合，jp1execコマンドを使用したジョブを強制終了できないおそれがあります。

（S）

要求処理を続行します。

（O）

不要なアプリケーションを停止してください。

それでもjp1execコマンドを使用したジョブの実行時に同じメッセージが出力される場合，jp1execコマンドを使用したジョブを強制終了する必要があれば，メッセージ中に出力されている論理ホストのJP1/AJS3サービスを再起動してください。キューレスジョブを実行している場合は，JP1/AJS3 Queueless Agentサービスを再起動してください。

KAVU3546-E

The temporary file (ファイル名) could not be opened. (system call name:システムコール名, reason code:要因番号)

一時ファイル(ファイル名)がオープンできません(システムコール名:システムコール名，要因番号:要因番号)

一時ファイルのディレクトリがないため，ファイルをオープンできません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

一時ファイルの出力先ディレクトリがあることを確認してください。また，このディレクトリにジョブの実行OSユーザーでアクセスするのに必要なアクセス権が設定されていることを確認してください。

問題が解決しない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3547-E

An attempt to start the job process has failed because the user(ユーザー名) does not have permission to execute the executable file(ファイル名). (reason code: 要因番号)

ユーザー(ユーザー名)に実行ファイル(ファイル名)を実行する権限がないためジョブのプロセスの起動に失敗しました(要因番号: 要因番号)

ユーザーに実行ファイルを実行する権限がないため，ジョブのプロセスの起動に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

要因番号にはWin32APIのGetLastError関数で取得した値が表示されます。

WindowsのUAC機能が有効で，ジョブ実行OSユーザーがAdministratorsグループのOSユーザーの場合は，該当するジョブでAdministrators権限が無効になっていることがあります。ビルトインAdministratorアカウントでジョブを実行するか，「UAC機能有効時にAdministrators権限でジョブを実行するための設定」を有効にしてからジョブを実行してください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.22 UAC機能有効時にAdministrators権限でジョブを実行するための設定」を参照してください。

WindowsのUAC機能については，Microsoftのホームページなどで情報を確認してください。

KAVU3548-E

The size of argument and environment variable in job definition is greater than the system-imposed limit. (system call name:システムコール名, reason code:要因番号)

ジョブ定義のパラメーターと環境変数を合わせたサイズがシステムによって決められた上限を超えています (システムコール名:システムコール名，要因番号:要因番号)

ジョブ定義に指定したパラメーター，環境変数，および環境変数ファイル名で指定した環境変数文のサイズが，OSによって決められた，設定できる環境変数の文字列の上限値を超えています。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ジョブ定義に指定したパラメーター，環境変数，および環境変数ファイル名で指定した環境変数文を見直してください。

KAVU3549-E

A system call (関数名) error occurred in a job execution process. (reason code:要因番号)

ジョブ実行処理でシステムコール(関数名)でエラーが発生しました(要因番号:要因番号)

ジョブ実行処理でシステムコールエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

関数名=write，かつ要因番号=0x0000001c の場合は，実行ユーザーにマッピングされたOSユーザーのホームディレクトリ，またはワークパスに指定したディレクトリがDiskFullの状態になっていないのか確認をしてください。

DiskFullの場合，不要なファイルなどを削除して空き領域を増やしてから実行してください。それ以外の場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

また，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.16 ユーザープロファイルを必要とするジョブを実行するための設定」を有効にしている場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.17 ジョブ実行時にアクセストークンを再利用するための設定」を有効にしてください。

KAVU3550-W

The execution file (ファイル名) was not found.

実行ファイル(ファイル名)がありません

実行ファイルがありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

次の原因が考えられます。確認してください。

実行ファイルを相対パスで指定している場合に，実行するために必要なフォルダおよびディレクトリが環境変数PATHに設定されていない。

ネットワークドライブ上にある実行ファイルを指定している。

WOW64環境で，%systemroot%¥system32配下の実行ファイルを指定している。

アクションジョブを実行してこのメッセージが出力された場合は，アクションジョブの詳細定義で設定したプラットフォームに誤りがある。

オペレーションジョブを実行してこのメッセージが出力された場合は，オペレーションジョブで使用する環境のセットアップが正しく行われていない。

ジョブの実行時に，指定した実行ファイルが存在しない。

各要因に対して次の対処を行ったあと，再度要求を発行してください。

環境変数PATHに必要なフォルダおよびディレクトリが正しく設定されているかどうかを確認してください。

ネットワークドライブ名から始まるパスを指定しないでください。ネットワークドライブ名ではなく，「¥¥コンピュータ名¥共有フォルダ¥実行ファイル名」のようにコンピュータ名から始まるパスを指定してください。

WOW64環境では%systemroot%¥system32配下のファイルを指定した場合，%systemroot%¥syswow64配下にリダイレクトされます。%systemroot%¥system32配下の代わりに%systemroot%¥sysnative配下を指定し，ジョブを再実行してください。

アクションジョブの詳細定義を見直し，アクションジョブを再実行してください。

アンセットアップ後に再度セットアップを行い，オペレーションネットの環境を正常な状態にしてから再実行してください。

実行ファイルが存在していることを確認し，ジョブを再実行してください。また，実行ファイルを移動または削除する運用を行っていないか確認してください。

KAVU3551-W

You lack access permission for the execution file (ファイル名).

実行ファイル(ファイル名)へのアクセス権がありません

実行ファイルへのアクセス権がありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

次の原因が考えられます。

指定したファイルまたはファイルパス※に，ジョブを実行するOSユーザーで，実行するために必要なアクセス権がない。

UNIXの場合，指定したファイルやファイルがあるディレクトリの所有グループがジョブを実行するOSユーザーのセカンダリーグループである。

各要因に対して次の対処を行ってください。

指定したファイルまたはファイルパス※に，ジョブを実行するOSユーザーで，実行するために必要なアクセス権を設定してください。

次に示す方法のどちらかで対処してください。

・ディレクトリおよび指定したファイルの所有グループを，ジョブを実行するOSユーザーのセカンダリーグループからプライマリーグループに変更する。

・マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.18 ジョブ実行時のファイル権限チェックでアクセス制御リストやセカンダリーグループの設定を有効にする」の設定に従い，オプションを有効にする。

注※

指定したファイルから最上位のディレクトリまでのそれぞれのディレクトリのことです。

KAVU3552-W

The environment variable file (ファイル名) was not found.

環境変数ファイル(ファイル名)がありません

環境変数ファイルがありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU3553-W

You lack access permission for the environment variable file (ファイル名).

環境変数ファイル(ファイル名)へのアクセス権がありません

環境変数ファイルへのアクセス権がありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU3554-W

The environment variable file (ファイル名) cannot be opened.

環境変数ファイル(ファイル名)がオープンできません

環境変数ファイルがオープンできません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

システムで受け付けられないファイル名の形式，またはファイル名長であるおそれがあります。指定した環境変数ファイル名を確認してください。

KAVU3555-W

The environment variable file (ファイル名) cannot be accessed (関数名). (reason code:要因番号)

環境変数ファイル(ファイル名)へのアクセス(関数名)に失敗しました(要因番号:要因番号)

環境変数ファイルへのアクセスに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3556-W

The standard input file (ファイル名) cannot be found.

標準入力ファイル(ファイル名)がありません

標準入力ファイルがありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU3557-W

You lack access permission for the standard input file (ファイル名).

標準入力ファイル(ファイル名)へのアクセス権がありません

標準入力ファイルへのアクセス権がありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU3558-W

The standard input file (ファイル名) cannot be opened.

標準入力ファイル(ファイル名)がオープンできません

標準入力ファイルがオープンできません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

システムで受け付けられないファイル名の形式，またはファイル名長であるおそれがあります。指定した標準入力ファイル名を確認してください。

KAVU3559-W

The standard input file (ファイル名) could not be accessed (関数名). (reason code:要因番号)

標準入力ファイル(ファイル名)へのアクセス(関数名)に失敗しました(要因番号:要因番号)

標準入力ファイルへのアクセスに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3560-W

You lack access permission for the standard output file (ファイル名).

標準出力ファイル(ファイル名)へのアクセス権がありません

標準出力ファイルへのアクセス権がありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU3561-W

The standard output file (ファイル名) cannot be opened.

標準出力ファイル(ファイル名)がオープンできません

標準出力ファイルがオープンできません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

システムで受け付けられないファイル名の形式，またはファイル名長であるおそれがあります。指定した標準出力ファイル名を確認してください。

KAVU3562-W

The standard output file (ファイル名) could not be accessed (関数名). (reason code:要因番号)

標準出力ファイル(ファイル名)へのアクセス(関数名)に失敗しました(要因番号:要因番号)

標準出力ファイルへのアクセスに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

注意事項

このメッセージの前後にメッセージKAVU3217-Wが出力されている場合は，結果ファイルの転送処理でエラーが発生しています。環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」を設定している場合，ジョブの終了コードにジョブプロセスの終了コードが設定されるとともに，終了判定に従ってジョブの状態が「正常終了」，「警告検出終了」，または「異常検出終了」になります。また，結果ファイルは再送されないでジョブの終了が優先されるため，JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで標準エラー出力ファイルの内容を参照できません。

ジョブの結果ファイルが再送されないため，ジョブの結果ファイルの再送間隔・回数を指定する環境設定パラメーターNotfyJobStateIntervalおよびNotfyJobStateCountの設定値は有効になりません。

環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5 ジョブ実行環境設定」を参照してください。

KAVU3563-W

You lack access permission for the standard error output file (ファイル名).

標準エラー出力ファイル(ファイル名)へのアクセス権がありません

標準エラー出力ファイルへのアクセス権がありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

次の原因が考えられます。

標準エラー出力ファイルまたはファイルパス※に，ジョブを実行するOSユーザーでアクセスするために必要なアクセス権がない。

環境設定パラメーターで定義したエージェントプロセス実行時のワークパス※に，ジョブを実行するOSユーザーでアクセスするために必要なアクセス権がない。

各要因に対して次の対処を行ってください。

標準エラー出力ファイルまたはファイルパス※に，ジョブを実行するOSユーザーでアクセスするために必要なアクセス権を設定してください。

環境設定パラメーターで定義したエージェントプロセス実行時のワークパス※に，ジョブを実行するOSユーザーでアクセスするために必要なアクセス権を設定してください。

注※

指定したファイルから最上位のディレクトリまでのそれぞれのディレクトリのことです。

KAVU3564-W

The standard error output file (ファイル名) could not be opened.

標準エラー出力ファイル(ファイル名)がオープンできません

標準エラー出力ファイルがオープンできません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

システムで受け付けられないファイル名の形式，またはファイル名長であるおそれがあります。指定した標準エラー出力ファイル名を確認してください。

KAVU3565-W

The standard error output file (ファイル名) could not be accessed (関数名). (reason code:要因番号)

標準エラー出力ファイル(ファイル名)へのアクセス(関数名)に失敗しました(要因番号:要因番号)

標準エラー出力ファイルへのアクセスに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

次の原因が考えられます。

標準エラー出力ファイルまたはファイルパス※に，ジョブを実行するOSユーザーでアクセスするために必要なアクセス権がない。

UNIXで要因番号が0x0000001cの場合は，ファイル名に出力されているディレクトリの存在するディスクに空き領域がない。

各要因に対して次の対処を行ってください。

標準エラー出力ファイルまたはファイルパス※に，ジョブを実行するOSユーザーでアクセスするために必要なアクセス権を設定してください。

ディスクに空き領域がない場合，不要なファイルなどを削除して空き領域を増やしてから実行してください。

注※

指定したファイルから最上位のディレクトリまでのそれぞれのディレクトリのことです。

注意事項

このメッセージの前後にメッセージKAVU3217-Wが出力されている場合は，結果ファイルの転送処理でエラーが発生しています。環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」を設定している場合，ジョブの終了コードにジョブプロセスの終了コードが設定されるとともに，終了判定に従ってジョブの状態が「正常終了」，「警告検出終了」，または「異常検出終了」になります。また，結果ファイルは再送されないでジョブの終了が優先されるため，JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで標準エラー出力ファイルの内容を参照できません。

ジョブの結果ファイルが再送されないため，ジョブの結果ファイルの再送間隔・回数を指定する環境設定パラメーターNotfyJobStateIntervalおよびNotfyJobStateCountの設定値は有効になりません。

環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5 ジョブ実行環境設定」を参照してください。

KAVU3566-W

The work path name (パス名) is too long, so the file cannot be created.

ワークパス名(パス名)が長いためファイルが作成できません

ワークパス名が長いためファイルが作成できません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU3567-W

The work path (パス名) cannot be found.

ワークパス(パス名)がありません

ワークパスがないか，またはワークパスへのアクセス権がありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ワークパスがあるか確認してください。ワークパスがある場合はJP1/AJS3サービスを起動したユーザーについて，ワークパスへのアクセス権が与えられているかを確認してください。これらのエラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU3568-W

You lack access permission for the work path (パス名).

ワークパス(パス名)へのアクセス権がありません

ワークパスへのアクセス権がありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU3569-W

The file path (パス名) variable could not be resolved.

ファイルパス(パス名)の変数解決に失敗しました

ファイルパスの変数解決に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU3570-W

The parameter (パス名) variable could not be resolved.

パラメーター(パス名)の変数解決に失敗しました

パラメーターの変数解決に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU3571-W

User mapping (JP1ユーザー名) failed.

ユーザーマッピング(JP1ユーザー名)に失敗しました

ユーザーマッピングに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

次の原因が考えられます。確認してください。

エージェントホストのユーザーマッピング定義で，該当するJP1ユーザーを登録していない。

エージェントホストのユーザーマッピング定義で，存在しないOSユーザーを登録している。

エージェントホストのユーザーマッピング定義で，OSユーザーのパスワードを誤って登録している（Windows限定）。

ajsentryコマンドを実行したOSユーザーと同名のJP1ユーザーが存在しない。

メモリー不足が発生している。

ジョブの詳細定義で［実行ユーザー種別］に［所有ユーザー］を指定し，かつ［所有者］が空欄である場合，JP1ユーザーに登録されていない名称のOSユーザーを，マネージャーホストのJP1/AJS3サービスの起動アカウントに設定している。

JP1/AJS3サービスの起動アカウントを，システムアカウントからユーザーアカウントに変更している場合，ユーザーアカウントに必要な権限が不足している（Windows限定）。

各要因に対して次の対処を行ってください。

ジョブを実行するエージェントホストのユーザーマッピング定義で，メッセージ中の「JP1ユーザー名」に表示されたJP1ユーザーを登録し，OSユーザーにマッピングしてください。

ジョブを実行するエージェントホストのユーザーマッピング定義で，存在するOSユーザーを登録してください。

jbsumappassコマンドを実行し，OSユーザーのパスワードを再設定してください。パスワードには，OSユーザーのパスワードを指定してください（Windows限定）。

次のどちらかの対処をしたあと，再度ajsentryコマンドを実行してください。

・OSユーザーと同一名称のJP1ユーザーを追加し，JP1ユーザーとOSユーザーをマッピングする。

・ジョブの定義で，ジョブの実行ユーザーに所有ユーザーを指定する。

メモリーの状態を確認し，メモリー所要量を再見積もりしてください。

ユーザーマッピング定義で，メッセージ中の「JP1ユーザー名」に表示されたJP1ユーザーを登録してください。または，Windowsの場合は，JP1ユーザーに登録されているユーザー名と同名のOSユーザーを，マネージャーホストのJP1/AJS3サービスの起動アカウントに設定してください。

JP1/AJS3サービスを起動するユーザーアカウントに必要な権限を設定してください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.3 JP1/AJS3のサービスの設定を変更する必要がある場合（Windows限定）」を参照してください。

ユーザーマッピングの設定方法はマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3. セットアップ」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13. セットアップ」（UNIXの場合）を参照してください。

JP1/AJS3のコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド」を参照してください。

JP1/Baseのコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

上記以外の場合は，統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合は，そちらのメッセージの説明も参照してください。

KAVU3572-W

The user (ユーザー名) could not be masked.

ユーザー偽装(ユーザー名)に失敗しました

ユーザー偽装に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ユーザーマッピング定義に誤りがあると思われます。次の点について確認してください。

ユーザーマッピング定義で，存在しないOSユーザーを登録している。

ユーザーマッピング定義で，OSユーザーのパスワードを誤って登録している。

KAVU3573-W

The job priority could not be changed.

ジョブのプライオリティの変更に失敗しました

ジョブのプライオリティの変更に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3574-W

An error occurred while generating a job process. (reason code:要因番号)

ジョブのプロセス生成時にエラーが発生しました(要因番号:要因番号)

ジョブのプロセス生成時にエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

要因番号には次の値が表示されます。

Windowsの場合

Win32APIのGetLastError関数で取得した値

UNIXの場合

errnoで取得した値

要因番号に対する原因と対処方法を次に示します。

Windowsの場合

要因番号：87

次の原因が考えられます。

・環境変数または環境変数ファイル名に指定した環境変数文のサイズが，OSによって決められた，設定できる環境変数の文字列の上限値を超えているおそれがあります。環境変数または環境変数ファイル名に指定した環境変数文を見直してください。

・環境変数または環境変数ファイル名に環境変数文を不正な形式で指定しているおそれがあります。環境変数または環境変数ファイル名には環境変数文を次の形式で指定してください。

環境変数名=値<改行>

例えば，環境変数または環境変数ファイル名に指定した環境変数文に環境変数名だけを指定して，値を指定しない場合は，OSに不正な形式と見なされジョブが異常終了します。

（例）環境変数名<改行>

要因番号：740

WindowsのUAC機能が有効で，ジョブ実行OSユーザーがAdministratorsグループのOSユーザーの場合は，該当するジョブでAdministrators権限が無効になっていることがあります。ビルトインAdministratorアカウントでジョブを実行するか，「UAC機能有効時にAdministrators権限でジョブを実行するための設定」を有効にしてからジョブを実行してください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.22 UAC機能有効時にAdministrators権限でジョブを実行するための設定」を参照してください。

WindowsのUAC機能については，Microsoftのホームページなどで情報を確認してください。

要因番号：1816

OSのリソース不足が発生しているおそれがあります。OSのリソースがジョブの実行に十分か確認してください。

UNIXの場合

要因番号：28

OSのリソース不足が発生しているおそれがあります。OSのリソースがジョブの実行に十分か確認してください。

要因番号が上記以外の場合は，使用している各OSのエラーコードの意味を確認した上で対応してください。問題が解決しない場合は，内部トレースログを採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3575-W

An error occurred while starting a job process. (reason code:要因番号)

ジョブのプロセス起動時にエラーが発生しました(要因番号:要因番号)

ジョブのプロセス起動時にエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3576-W

The standard error file or standard error output file could not be sent.

標準出力または標準エラー出力ファイルの転送に失敗しました

標準出力，または標準エラー出力ファイルの転送に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ジョブに指定した標準出力または標準エラー出力ファイルにアクセスするプロセスがある場合は，ジョブを実行している時間帯に重ならないようにファイルにアクセスするプロセスを停止してください。

上記以外の場合は，統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合は，そちらのメッセージの説明も参照してください。

注意事項

このメッセージの前後にメッセージKAVU3217-Wが出力されている場合は，結果ファイルの転送処理でエラーが発生しています。環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」を設定している場合，ジョブの終了コードにジョブプロセスの終了コードが設定されるとともに，終了判定に従ってジョブの状態が「正常終了」，「警告検出終了」，または「異常検出終了」になります。また，結果ファイルは再送されないでジョブの終了が優先されるため，JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで標準エラー出力ファイルの内容を参照できません。

ジョブの結果ファイルが再送されないため，ジョブの結果ファイルの再送間隔・回数を指定する環境設定パラメーターNotfyJobStateIntervalおよびNotfyJobStateCountの設定値は有効になりません。

環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5 ジョブ実行環境設定」を参照してください。

KAVU3577-W

A system call (関数名) error occurred in a job execution process. (reason code:要因番号)

ジョブ実行処理でシステムコール(関数名)でエラーが発生しました(要因番号:要因番号)

ジョブ実行処理でシステムコールエラーが発生しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

関数名がUnloadUserProfileの場合は，Win32APIのUnloadUserProfile関数が失敗しています。この場合，処理は続行しますが，リソースリークが発生しているおそれがあります。

UnloadUserProfile関数でこのメッセージが大量に出力されている場合は，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

また，連続して出力されている場合，またはUnloadUserProfile関数以外でエラーが発生している場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

また，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.16 ユーザープロファイルを必要とするジョブを実行するための設定」を有効にしている場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.17 ジョブ実行時にアクセストークンを再利用するための設定」を有効にしてください。

KAVU3578-W

The execution file (ファイル名) could not be accessed (関数名). (reason code:要因番号)

実行ファイル(ファイル名)へのアクセス(関数名)に失敗しました(要因番号:要因番号)

実行ファイルへのアクセスに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3579-W

A logical contradiction occurred in the job execution process. (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

ジョブ実行処理で論理矛盾が発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

ジョブ実行処理で論理矛盾が発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3580-W

The user (ユーザー名) does not have administrator permission.

ユーザー(ユーザー名)に管理者権限がありません

次の実行優先順位を4または5に指定した場合は，実行OSユーザーにスーパーユーザー権限が必要です。

UNIXジョブ

Linuxホスト上で実行するときのHTTP接続ジョブ

フレキシブルジョブの上位ジョブネット

（S）

要求処理を中止します。

（O）

スーパーユーザー権限を持つユーザーで，再度要求を発行してください。

KAVU3581-W

The execution file (ファイル名) is not an executable file.

実行ファイル(ファイル名)は実行可能ファイルではありません

実行ファイルとして指定されたファイルは，実行できるファイルではありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

次の原因が考えられます。エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

実行ファイル名に指定したファイルが適切なアプリケーションに関連づけられていない。

実行ファイル名に指定したファイルが見つからない。

実行ファイル名をUNCパスで指定している場合に，ネットワーク障害が発生し，実行ファイル名に指定したファイルが見つからない。

各要因に対して次の対処を行ってください。

実行ファイル名に指定したファイルを適切なアプリケーションに関連づけてください。

実行ファイル名に指定したファイルが存在するか確認してください。

ネットワーク障害が発生している場合，ネットワーク障害の原因を調べ，原因を解決してください。または，ローカルドライブ上のファイルを実行ファイル名に指定してください。

問題が解決しない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3582-W

The specified execution file (ファイル名) cannot be merged with the command statement.

指定された実行ファイル(ファイル名)とコマンド文はマージできません

指定された実行ファイルとコマンド文はマージできません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU3583-W

No path is specified to the destination for storing transfer files in the manager (論理ホスト名).

マネージャー(論理ホスト名)に転送ファイルの格納先パスがありません

マネージャーに転送ファイルの格納先パスがありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

マネージャー上の共通定義情報で指定したワークパスがあるか確認してください。

KAVU3584-W

The transfer files at the manager (論理ホスト名) could not be accessed.

マネージャー(論理ホスト名)で転送ファイルへのアクセスに失敗しました

マネージャーで転送ファイルへのアクセスに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

マネージャー上の共通定義情報で指定したワークパスへのアクセスができるか確認してください。

KAVU3585-W

The manager (論理ホスト名) disk is full.

マネージャー(論理ホスト名)のディスク容量が不足しています

マネージャーのディスク容量が不足しています。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

マネージャー上のディスクの空き容量を作成してください。

KAVU3586-W

The privilege for service account was not set.

サービスのアカウントに必要な権限が設定されていません

サービスのアカウントをユーザーアカウントに設定した場合，プロセス実行に必要な権限を設定する必要があります。

（S）

ジョブを終了します。

（O）

サービスのアカウント，およびサービスのアカウントに必要な権限を確認してください。サービスのアカウントをユーザーアカウントに設定した場合に必要となる権限については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.3(1)(c) JP1/AJS3のサービスをユーザーアカウントで運用する場合の権限」を参照してください。

KAVU3587-W

Failed to set a limit (制限値) on a system resource (システム資源名). (reason code: 要因番号)

システム資源(システム資源名)に対する制限(制限値)の設定に失敗しました(要因番号:要因番号)

システム資源（システム資源名）に対する制限値として，（制限値）を指定しようとしたところ，設定に失敗しました。

（S）

デフォルト値でジョブを実行します。

（O）

適切な制限値を設定してください。

KAVU3588-E

Shared memory identifier could not be allocated.

共有メモリ識別子の確保に失敗しました

システム全体で使用できる共有メモリー識別子の上限を超えたため，共有メモリー識別子の確保に失敗しました。

（S）

デーモンを停止します。

（O）

カーネルパラメーターで設定された，システム全体で使用できる共有メモリー識別子の最大数を増加したあと，再起動してください。カーネルパラメーターの見積もりについては，リリースノートを参照してください。

KAVU3589-E

A pipe timeout error occurred in a job execution process (timeout value(second): タイムアウト値)

ジョブ実行処理でパイプタイムアウトエラーが発生しました(タイムアウト値(秒):タイムアウト値)

ジョブ実行処理のパイプ通信処理またはジョブプロセス実行準備完了通知でタイムアウトが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

原因として，次のどれかが考えられます。

大量のジョブが一時期に集中して実行された。

CPUの負荷が高い。

ジョブの実行優先度が低い。

実メモリーの不足で，ジョブ実行制御のエージェントプロセスが300秒以上の間スワップアウトされて実行されなかった。

これらの発生条件が解消されないで，パイプ通信のタイムアウトエラーが頻繁に発生するような場合は，エージェントプロセスが実行されるホスト上のパイプ通信のタイムアウト時間を長めに設定し，かつジョブプロセス実行準備完了通知でタイムアウト値を設定して運用することを推奨します。さらに，エラーの発生条件が，4.の条件に該当する場合は，システム全体のメモリー使用状況を確認して，メモリーを増設するか，または不要なプロセスの起動を抑止して，実メモリー不足を解消してください。

ジョブの実行優先順位の変更については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.10.2 ジョブの実行優先順位に関する注意事項」を参照してください。

ジョブ実行処理のパイプ通信処理およびジョブプロセス実行準備完了通知のタイムアウト値を同じ値に設定していた場合，統合トレースログにメッセージKAVU3589-Eを出力している次のプロセス名からエラーを判断することができます。

jpqagtchildプロセスの場合，ジョブ実行処理のパイプ通信処理でエラー。

jpqagtプロセスまたはjpqagtdmnプロセスの場合，ジョブプロセス実行準備完了通知でエラー。

1.のパイプ通信のタイムアウト値の変更については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.15 エージェントのパイプ通信タイムアウト値の変更」を参照してください。

2.のジョブプロセス実行準備完了通知のタイムアウト値の変更については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.16 ジョブプロセス実行準備完了通知時のタイムアウト値の設定」を参照してください。

タイムアウト値を変更しても，このエラーが解消されない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3590-W

The size of argument and environment variable in job definition is greater than the system-imposed limit.

ジョブ定義のパラメーターと環境変数を合わせたサイズがシステムによって決められた上限を超えています

ジョブ定義に指定したパラメーター，および，環境変数と環境変数ファイル名で指定した環境変数文を合わせたサイズがシステムによって決められた上限を超えています。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ジョブ定義に指定したパラメーター，または，環境変数と環境変数ファイル名で指定した環境変数文を見直してください。

KAVU3591-W

The shell (シェル名) is not an executable file. (reason code:要因番号)

実行可能なシェル(シェル名)ではありません(要因番号:要因番号)

ジョブの実行シェルが実行できるシェルではありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

実行OSユーザーのログインシェルが起動できるか確認してください。または，jpqjobsubコマンドやJpqSubmitJob関数でシェルを指定している場合は，そのシェルが起動できるか確認してください。

KAVU3592-W

The agent does not have permission for changing owner of the file (種別=ファイル名).

ファイル(種別=ファイル名)の所有者を変更する権限がありません

ファイルの所有者を変更する権限がありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ファイルの格納先がNFSなどのネットワークを介したファイルシステムにマウントされたディレクトリの場合，ファイルの所有者を変更できない場合があります。JP1/AJS3サービスのアカウントでファイルおよび格納先ディレクトリにアクセスできるかどうか確認してください。そして，JP1/AJS3サービスのアカウントでアクセスできるように，ファイルおよび格納先ディレクトリのアクセス権を変更するか，または格納先ディレクトリを変更してください。ファイルの種別ごとに格納先ディレクトリが異なります。次に示すファイルの種別に応じて対処してください。

スクリプト一時ファイルの場合：ジョブ定義のワークパス，または実行ユーザーのホームディレクトリ

標準出力ファイルの場合：出力先ディレクトリ

標準出力一時ファイルの場合：エージェントプロセス実行時のワークディレクトリ

標準エラー出力ファイルの場合：出力先ディレクトリ

標準エラー出力一時ファイルの場合：エージェントプロセス実行時のワークディレクトリ

KAVU3593-W

The PATH variable for the user (ユーザー名) could not be acquired.

ユーザー(ユーザー名)のPATH環境変数の取得に失敗しました

実行OSユーザーの，環境変数PATHの取得に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

次のことを確認してください。

実行OSユーザーのログインスクリプト内に，set -uやscriptコマンドを記述している場合は，途中で処理を終了してしまう条件がないか確認してください。ログインスクリプト内にJP1/AJS3によるジョブの実行に不要な記述がある場合は，該当する個所を削除するか，または環境変数JP1JobIDを用いて，該当する個所をスキップするようにしてください。ログインスクリプトの変更方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.4.2 ログインスクリプトの変更」を参照してください。

エージェントプロセス実行時のワークディレクトリについて，JP1/AJS3サービスの起動ユーザーおよびジョブの実行OSユーザーのアクセス権限があるかを確認してください。読み込み権限および書き込み権限がない場合は，読み込み権限および書き込み権限を設定してください。

上記以外の場合は，ジョブ実行制御エージェントプロセス実行時のワークディレクトリとして使用されるディレクトリのディスク容量が不足していないか確認してください。ディスク容量が不足している場合は，空き容量を作成したあと再度要求を発行してください。

KAVU3594-W

The work path (ワークパス名) or the file path (ファイル名) is too long.

ワークパス名(ワークパス名)もしくはファイル名(ファイル名)が長すぎます

共通定義情報のワークディレクトリや，ジョブの定義に使用しているワークパス名，またはファイル名が長過ぎます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ワークパス名やファイル名が定義できる文字数であっても，システムによっては，使用できる上限を超えてしまう場合があります。

システムで使用できる範囲で，ワークパス名やファイル名を設定してください。

KAVU3595-W

The execution shell (実行シェル名) was not found.

実行シェル(実行シェル名)がありません

ジョブの実行に使用しているシェルがありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ジョブの実行に使用しているシェルを確認してください。

KAVU3596-W

The temporary script file (ファイル名) for job (ジョブ番号) was not found. (system call name:システムコール名, reason code:要因番号)

ジョブ(ジョブ番号)の一時スクリプトファイル(ファイル名)がありません(システムコール名:システムコール名，要因番号:要因番号)

ジョブの一時スクリプトファイルがありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

JP1ユーザーにマッピングされたOSユーザーのホームディレクトリ，またはジョブ定義のワークパスで指定されたディレクトリに，ジョブの一時スクリプトファイル（JPQ_EXECから始まるファイル）が作成できませんでした。

JP1ユーザーにマッピングされたOSユーザーのホームディレクトリ，またはジョブ定義のワークパスで指定されたディレクトリが存在するか，スーパーユーザーで書き込める権限があるか確認してください。

上記以外の場合，JP1/AJS3サービス運用中にジョブの一時スクリプトファイルを削除していないか確認してください。

KAVU3597-W

The temporary script file (ファイル名) for job (ジョブ番号) was busy. (system call name:システムコール名, reason code:要因番号)

ジョブ(ジョブ番号)の一時スクリプトファイル(ファイル名)は実行中です(システムコール名:システムコール名，要因番号:要因番号)

ジョブの一時スクリプトファイルは実行中のため，一時スクリプトファイルの削除に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ジョブの一時スクリプトファイル（JPQ_EXECから始まるファイル）は，実行ユーザーにマッピングされたOSユーザーのホームディレクトリ，またはワークパスで指定されたディレクトリに一時的に作成されます。

運用中に，他プログラムからこのファイルに対して不当にアクセスしていないか確認してください。JP1/AJS3停止時にこれらのファイルが不当に残っている場合は削除してください。

KAVU3598-W

The work path (パス名) is not a full path.

ワークパス(パス名)が絶対パス名称ではありません

ワークパスは絶対パス名称で指定する必要があります。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ジョブ定義のワークパスを確認してください。

KAVU3599-W

The end judgment file (ファイル名) could not be accessed. (reason code:要因番号)

終了判定ファイル(ファイル名)へのアクセスに失敗しました(要因番号:要因番号)

終了判定ファイルへのアクセスに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ジョブの定義で使用している終了判定ファイルに対して，不当にアクセス権を変更していないか確認してください。

KAVU3607-I

The job(ジョブ名:実行ID) was accepted.(ジョブ数, マネージャーホスト名, ジョブ番号)

ジョブ(ジョブ名:実行ID)を受け付けました(ジョブ数, マネージャーホスト名, ジョブ番号)

ジョブの実行要求を受け付けました。

このメッセージは，JP1/AJS3 - Agent Minimal Editionでだけ出力されます。

メッセージ内の「ジョブ数」に，1日当たりのジョブの受け付け数が表示されます。同一マシン上にJP1/AJS3 - Agent Minimal Editionを運用しているエージェントホストが複数ある場合，それぞれのエージェントホストの受け付け数の合計が表示されます。

ただし，次のどちらかの場合，ジョブを実行しても受け付け数に加算されず，このメッセージは出力されません。

ジョブを実行してこのメッセージが出力されてから，該当するジョブを48時間以内に再実行した場合

ジョブを実行してこのメッセージが出力されてから，該当するジョブを48時間以内にリトライ実行した場合

（S）

処理を続行します。

KAVU3608-E

The job(ジョブ名:実行ID) cannot be executed because the number of executions exceeds 10. (マネージャーホスト名,ジョブ番号)

ジョブの実行数が10を超えたためジョブ(ジョブ名:実行ID)を実行できません(マネージャーホスト名, ジョブ番号)

ジョブの実行数が，1日当たりに実行できる実行数の上限を超えました。

このメッセージは，JP1/AJS3 - Agent Minimal Editionでだけ出力されます。

（S）

ジョブの実行を中止します。

（O）

ジョブ実行履歴ログファイルを確認し，意図しないマネージャーホストからジョブを受け付けていないかどうかを確認してください。

KAVU3613-I

ユニット完全名:実行ID,ジョブ番号, マネージャーホスト名,eu="JP1ユーザー名"

ユニット完全名:実行ID,ジョブ番号, マネージャーホスト名,eu="JP1ユーザー名"

マネージャーホストからジョブを受け付けました。JP1ユーザー名は，環境設定パラメーターJOBEXECRESULTLOGに「2」を指定した場合に出力されます。

サブミットジョブの場合，ユニット完全名と実行IDの代わりに，環境変数JP1JobNameの値が出力されます。

（S）

処理を続行します。

KAVU3614-I

ユニット完全名:実行ID,ジョブ番号,マネージャーホスト名,un="OSユーザー名",sc="実行ファイル名",prm="パラメーター",pid=プロセスID

ユニット完全名:実行ID,ジョブ番号,マネージャーホスト名,un="OSユーザー名",sc="実行ファイル名",prm="パラメーター",pid=プロセスID

ジョブを開始しました。OSユーザー名，実行ファイル名およびパラメーターは，環境設定パラメーターJOBEXECRESULTLOGに「2」を指定した場合に出力されます。

サブミットジョブの場合，ユニット完全名と実行IDの代わりに，環境変数JP1JobNameの値が出力されます。

（S）

処理を続行します。

KAVU3615-I

ユニット完全名:実行ID,ジョブ番号,マネージャーホスト名,un="OSユーザー名",sc="スクリプトファイル名",prm="パラメーター",te="コマンド文",pid=プロセスID

ユニット完全名:実行ID,ジョブ番号,マネージャーホスト名,un="OSユーザー名",sc="スクリプトファイル名",prm="パラメーター",te="コマンド文",pid=プロセスID

ジョブを開始しました。OSユーザー名，スクリプトファイル名，パラメーターおよびコマンド文は，環境設定パラメーターJOBEXECRESULTLOGに「2」を指定した場合に出力されます。

サブミットジョブの場合，ユニット完全名と実行IDの代わりに，環境変数JP1JobNameの値が出力されます。

（S）

処理を続行します。

KAVU3616-I

ユニット完全名:実行ID,ジョブ番号,マネージャーホスト名,rc=終了コード,st=終了状態

ユニット完全名:実行ID,ジョブ番号,マネージャーホスト名,rc=終了コード,st=終了状態

ジョブが終了しました。終了状態には，エージェントホスト上でのジョブの終了状態が表示されます。

サブミットジョブの場合，ユニット完全名と実行IDの代わりに，環境変数JP1JobNameの値が出力されます。

（S）

処理を続行します。

KAVU3800-I

Execution of command step (コマンドライン) terminated. (return code:終了コード)

コマンドステップ(コマンドライン)が実行終了しました(終了コード:終了コード)

jp1execコマンドで指定したコマンドステップの実行が終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU3900-E

The command step (コマンドライン) could not be started. (reason code:要因番号)

コマンドステップ(コマンドライン)の起動に失敗しました(要因番号:要因番号)

要因番号にWin32APIの詳細コードが明記されます。

（S）

jp1execまたはjp1exitコマンドの実行を中止します。

（O）

起動コマンドがない，またはアクセス権がないなどのエラー要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

WindowsのUAC機能が有効で，要因番号が0x000002e4である場合は，該当するジョブでAdministrators権限が無効になっていることがあります。ビルトインAdministratorアカウントでジョブを実行するか，「UAC機能有効時にAdministrators権限でジョブを実行するための設定」を有効にしてからジョブを実行してください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.22 UAC機能有効時にAdministrators権限でジョブを実行するための設定」を参照してください。

WindowsのUAC機能については，Microsoftのホームページなどで情報を確認してください。

KAVU3901-E

The return code for the command step (コマンドライン) could not be acquired. (reason code:要因番号)

コマンドステップ(コマンドライン)の終了コードの取得に失敗しました(要因番号:要因番号)

コマンドステップの終了コードの取得に失敗しました。

（S）

jp1execまたはjp1exitコマンドの実行を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3902-E

The temporary file for the command step (コマンドライン) could not be opened. (reason code:要因番号)

コマンドステップ(コマンドライン)の一時ファイルがオープンできません(要因番号:要因番号)

コマンドステップの一時ファイルがオープンできません。

（S）

jp1execまたはjp1exitコマンドの実行を中止します。

（O）

コマンドステップの一時ファイルを作成するパスに，ジョブを実行するOSユーザーの書き込み権限または読み込み権限がない場合は，権限を与えてください。

なお，次の順序で各環境変数に設定されているパスを検索し，最初に見つかったパス内だけに，コマンドステップの一時ファイルを作成します。どの環境変数にもパスが設定されていない場合は，Windowsのインストール先フォルダに作成されます。

JP1/AJS3サービスを起動したユーザーの環境変数tmp

システム環境変数tmp

JP1/AJS3サービスを起動したユーザーの環境変数temp

システム環境変数temp

KAVU3903-E

The temporary file for the command step (コマンドライン) could not be accessed. (reason code:要因番号)

コマンドステップ(コマンドライン)の一時ファイルへのアクセスに失敗しました(要因番号:要因番号)

コマンドステップの一時ファイルへのアクセスに失敗しました。

（S）

jp1execまたはjp1exitコマンドの実行を中止します。

（O）

要因番号にWin32APIの詳細コードが明記されます。

要因番号が0の場合は，一つのバッチファイル内で，複数のjp1exitコマンドを連続で記述しているおそれがあります。jp1exitコマンドを記述しているバッチファイルを確認してください。

問題が解消されない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU3904-E

The temporary file for the command step (コマンドライン) could not be deleted. (reason code:要因番号)

コマンドステップ(コマンドライン)の一時ファイルが削除できません(要因番号:要因番号)

コマンドステップの一時ファイルが削除できません。

（S）

jp1execまたはjp1exitコマンドの実行を中止します。

（O）

一つのバッチファイル内で，複数のjp1exitコマンドを記述しているおそれがあります。jp1exitコマンドを記述しているバッチファイルを確認してください。

KAVU3905-E

The host name could not be acquired in the command step. (reason code:要因番号)

コマンドステップでホスト名取得に失敗しました(要因番号:要因番号)

コマンドステップで，ホスト名取得に失敗しました。

（S）

jp1execまたはjp1exitコマンドの実行を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，再実行してください。

KAVU3906-E

Invalid environment settings were detected in the command step. (reason code:要因番号)

コマンドステップで環境設定不正を検知しました(要因番号:要因番号)

コマンドステップで環境設定不正を検知しました。

（S）

jp1execまたはjp1exitコマンドの実行を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，再実行してください。

統合トレースログにメッセージ「KAVU7221-E 論理ホスト名（論理ホスト名）上の環境設定パラメーター（TraceLogPath=ファイルパス）が不正です」が出力されている場合，出力されたパス※に対してジョブを実行したOSユーザーの書き込み権限および読み込み権限が設定されていないおそれがあります。設定されていない場合は，書き込み権限および読み込み権限を設定してから，ジョブを再実行してください。

注※

指定したファイルから最上位のディレクトリまでのそれぞれのディレクトリのことです。

KAVU4100-I

Job queuing control (論理ホスト名) was started.

キューイング制御(論理ホスト名)が起動されました

キューイング制御が起動されました。

（S）

デーモンの運用を開始します。

KAVU4101-I

Job queuing control (論理ホスト名) is terminating.

キューイング制御(論理ホスト名)が停止処理中になりました

キューイング制御が停止処理中です。

（S）

デーモンの停止処理を続行します。

KAVU4102-I

Job queuing control (論理ホスト名) was paused.

キューイング制御(論理ホスト名)が一時停止されました

キューイング制御が一時停止されました。

（S）

デーモンの運用を一時停止します。

KAVU4103-I

Job queuing control (論理ホスト名) was restarted.

キューイング制御(論理ホスト名)が再開されました

キューイング制御が再開されました。

（S）

デーモンの運用を開始します。

KAVU4104-I

Job queuing control (論理ホスト名) ended normally.

キューイング制御(論理ホスト名)が正常終了しました

キューイング制御が正常終了しました。

（S）

デーモンを停止します。

KAVU4105-I

The queuing control (論理ホスト名) has changed to reduced manager operation mode.

キューイング制御(論理ホスト名)がマネージャー縮退運転中になりました

キューイング制御がマネージャー縮退運転になりました。

（S）

キューイング制御はマネージャー縮退運転となります。ジョブの実行要求およびコマンドからの要求は受け付けない状態になります。

KAVU4110-E

Job queuing control (論理ホスト名) ended abnormally. (reason code:要因番号)

キューイング制御(論理ホスト名)が異常終了しました(要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のマネージャープロセスが異常終了しました。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4111-E

Job queuing control (論理ホスト名) or jpqimport command is already running on the same host.

同じ論理ホスト(論理ホスト名)上でキューイング制御もしくはjpqimportコマンドが起動中です

同じ論理ホスト上で，ジョブ実行制御のマネージャープロセスを二重起動しようとしているか，jpqimportコマンドが起動中です。

（S）

JP1/AJS3サービスの起動処理を中止します。

（O）

JP1/AJS3サービスがすでに起動されているか，またはjpqimportコマンドが起動中でないかを確認してください。

KAVU4112-E

The system will wait because the database could not be connected. (Waittime: 最大待ち合わせ時間, Host: ホスト名)

指定された時間内にデータベースに接続できませんでした(Waittime:最大待ち合わせ時間，Host:ホスト名)

指定された最大待ち合わせ時間の間にデータベースに接続できませんでした。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

データベースが稼働しているかどうかを確認してください。

データベースが稼働しているかどうかの確認方法は，該当するデータベースのマニュアルを参照してください。

データベースが起動処理中である場合，最大待ち合わせ時間を見直してください。

外部DBを利用している場合の対処方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.15 外部DBを利用する場合のトラブルへの対処」を参照してください。

KAVU4113-W

The database could not be connected within the specified time. (Waittime: 最大待ち合わせ時間, Host: ホスト名)

データベースに接続できなかったため待ち合わせを行います(Waittime:最大待ち合わせ時間，Host:ホスト名)

データベースに接続できなかったため，待ち合わせを行います。

（S）

一定時間後に再度接続を行います。

（O）

データベースが稼働しているかどうかを確認してください。

データベースが稼働しているかどうかの確認方法は，該当するデータベースのマニュアルを参照してください。

外部DBを利用している場合の対処方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.15 外部DBを利用する場合のトラブルへの対処」を参照してください。

KAVU4200-E

The user (ユーザー名) request (要求名) for the parameter (パラメーター=パラメーター値) is invalid.

ユーザー(ユーザー名)の要求(要求名)パラメーター(パラメーター＝パラメーター値)が不正です

ジョブ実行制御のマネージャープロセスに対する要求の解析中に，要求パラメーターのデータ内容に不正が見つかりました。

（S）

ジョブ実行制御のマネージャープロセスに対する要求の解析処理を中止します。

（O）

次のことを確認してください。

要求先ホストがJP1/AJS3で，パラメーター名がjobNumberの場合，指定したジョブ番号のけた数が1〜6けた以内であるかを確認してください。7けた以上を指定していた場合は，1〜6けた以内のジョブ番号を指定して再実行してください。

要求先ホストがJP1/AJS3で，パラメーター名がcontrolStdFileで，ジョブの標準出力ファイル名と標準エラー出力ファイル名に同じファイル名を指定している場合は，追加書きオプションの設定が一致しているかを確認してください。追加書きオプションの設定が一致していない場合は，設定を一致させてから再実行してください。また，設定を変える必要がある場合は，標準出力ファイル名と標準エラー出力ファイル名は異なるファイル名で指定してください。

要求元ホストとマネージャーホストの文字コードが異なる場合は，実行ファイル名や環境変数などジョブの定義に指定した項目のどれかが，データ転送の際の文字コード変換でデータサイズが大きくなったおそれがあります。マネージャーホストの文字コードに変換した場合に，指定した文字数が指定できる文字数を超えないか確認してください。文字数が超えているおそれがある場合は，ジョブの定義に指定した項目の文字数を見直してから再実行してください。

要求先ホストがJP1/AJS3で，パラメーター名がszExecAgentNameの場合，指定した実行エージェントに使用できない文字が含まれていないかを確認してください。含まれていた場合は，使用できない文字を含まない名称を指定して再実行してください。

上記以外の場合，ジョブ実行制御のマネージャープロセスでは受け付けない要求を受け付けたおそれがあります。マネージャーホストおよび要求元ホストのservicesファイルを確認し，jp1ajs2qmanまたはjp1ajs2qnfyのポート番号がほかのポート番号と重複していないかどうか確認してください。これらのポート番号が重複している場合は，別のポート番号になるように設定を変更してください。ポート番号を変更したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

上記以外の場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。資料は，マネージャーホストと要求を行ったクライアントホストの両方で採取してください。

KAVU4202-E

The user (ユーザー名) lacks permission for the request (要求名). (reason code:要因番号)

ユーザー(ユーザー名)に要求(要求名)に対する権限がありません(要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のマネージャープロセスに対して要求を行うユーザーに要求に必要な実行権限がありません。

また，JP1_JPQ_User権限で他ユーザーのジョブを操作したおそれがあります。

（S）

ジョブ実行制御のマネージャープロセスに対する要求の解析処理を中止します。

（O）

ジョブ実行制御のコマンド（jpqxxxxコマンド）の実行や関数の発行を行う場合は，操作を行うOSユーザー名と同一名称のJP1ユーザー名で権限を確認します。ジョブ実行制御のコマンドの実行や関数の発行を行うOSユーザーがJP1ユーザーとして認証サーバに登録されているか，またJP1ユーザー（OSユーザー）のJP1資源グループ（JP1_Queue）に，コマンド実行または関数発行に必要なJP1権限レベルが設定されているか確認してください。

なお，操作を行うJP1ユーザーにJP1_JPQ_User権限しかない場合は，そのJP1ユーザーがサブミットしたジョブ以外のジョブに対して操作および参照できません。ジョブをサブミットしたユーザー，JP1_JPQ_Admin権限があるユーザー，またはJP1_JPQ_Operator権限があるユーザーで実行してください。

OSユーザーをJP1ユーザーとして認証サーバに登録しておく必要があります。また，必要に応じて，JP1ユーザーに実行権限を与えてください。

ジョブ実行制御のコマンドの実行権限については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　1.5 コマンド一覧」を参照してください。

KAVU4203-E

An error occurred while checking permission for the user (ユーザー名) request (要求名). (reason code:要因番号)

ユーザー(ユーザー名)の要求(要求名)で権限チェックエラーが発生しました(要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のマネージャープロセスに対して要求を行ったユーザーの実行権限をチェックする際にエラーが発生しました。

（S）

ジョブ実行制御のマネージャープロセスに対する要求の解析処理を中止します。

（O）

次の点を確認してください。

認証サーバが起動しているかを確認してください。認証サーバが起動されていなかった場合は，起動してから再度要求を実行してください。

認証サーバとJP1/AJS3で通信暗号化機能の有効・無効が一致していないおそれがあります。設定を一致させたあと，JP1/BaseサービスとJP1/AJS3サービスを再起動してください。

これらの点を確認したあとでも，このエラーが発生する場合は，資料採取ツールで資料を採取したあとシステム管理者に連絡してください。

KAVU4210-E

The Communication thread (論理ホスト名) ended abnormally. (reason code:要因番号)

通信スレッド(論理ホスト名)が異常終了しました(要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のマネージャープロセスの通信要求受付スレッドが異常終了しました。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

CPUに非常に負荷が掛かっているおそれがあります。CPUの負荷状況を確認してください。また，統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4211-E

The job dispatcher thread (論理ホスト名) ended abnormally. (reason code:要因番号)

ジョブディスパッチャースレッド(論理ホスト名)が異常終了しました(要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のマネージャープロセスのジョブ配信スレッドが異常終了しました。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4212-E

The scheduled monitoring thread (論理ホスト名) ended abnormally. (reason code:要因番号)

時間待ち監視スレッド(論理ホスト名)が異常終了しました(要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のマネージャープロセスの時間待ちジョブ監視スレッドが異常終了しました。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4213-E

The thread (論理ホスト名) for monitoring the number of concurrently-executable jobs terminated abnormally. (reason code:要因番号)

実行多重度監視スレッド(論理ホスト名)が異常終了しました(要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のマネージャープロセスの実行多重度監視スレッドが異常終了しました。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4214-E

The automatic log deletion thread (論理ホスト名) ended abnormally. (reason code:要因番号)

自動ログ削除スレッド(論理ホスト名)が異常終了しました(要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のマネージャープロセスのジョブ情報削除スレッドが異常終了しました。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4215-E

The agent monitoring thread (論理ホスト名) ended abnormally. (reason code:要因番号)

エージェント監視スレッド(論理ホスト名)が異常終了しました(要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のマネージャープロセスのエージェント監視スレッドが異常終了しました。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4220-E

The job execution request to the agent (エージェントホスト名) failed. (reason code:要因番号)

エージェント(エージェントホスト名)へのジョブ実行要求が失敗しました(要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のエージェントプロセスへのジョブの実行要求が失敗しました。次のような要因が発生しているおそれがあります。

メモリーが不足している。（要因番号＝0xe00a0002）

ファイルの転送に失敗した。（要因番号＝0xe00a000e）

エージェントホストが停止している。（要因番号＝0xe00a0007）

エージェントホストのJP1/AJS3サービスが停止している。（要因番号＝0xe00a0007）

マネージャーホストとエージェントホスト間の通信で，通信できないアドレスファミリー同士を使用して通信しようとした。（要因番号＝0xe00a0007）

（例）マネージャーホストの名前解決結果はIPv4アドレスだけで，マネージャーホスト上でのエージェントホストの名前解決結果はIPv6アドレスだけという状態で通信した。

エージェントホスト名が不正である。（要因番号＝0xe00a0008）

エージェントホストのJP1/AJS3サービスが起動処理中または停止処理中である。（要因番号＝0xe00a0009）

エージェントホスト側に原因がある。（要因番号＝0xe00a000d）

通信プロトコルが未サポートのものである。（要因番号＝0xe00a000e）

接続元制限機能によってエージェントホストで要求が拒否された。（要因番号＝0xe00a0017）

（S）

エージェントホストへのジョブの実行要求を中止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUまたはKNACで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。

要因番号が0xe00a000d（エージェントホスト側に原因がある）の場合は，エージェントホスト側の統合トレースログも確認してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。資料は，マネージャーホストとエージェントホストの両方で採取してください。

KAVU4221-E

The job termination request to the agent (エージェントホスト名) failed. (reason code:要因番号)

エージェント(エージェントホスト名)へのジョブ停止要求が失敗しました(要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のエージェントプロセスへのジョブの停止要求が失敗しました。次のような要因が発生しているおそれがあります。

メモリーが不足している。（要因番号＝0xe00a0002）

エージェントホストが停止している。（要因番号＝0xe00a0007）

エージェントホストのJP1/AJS3サービスが停止している。（要因番号＝0xe00a0007）

マネージャーホストとエージェントホスト間の通信で，通信できないアドレスファミリー同士を使用して通信しようとした。（要因番号＝0xe00a0007）

（例）マネージャーホストの名前解決結果はIPv4アドレスだけで，マネージャーホスト上でのエージェントホストの名前解決結果はIPv6アドレスだけという状態で通信した。

エージェントホスト名が不正である。（要因番号＝0xe00a0008）

エージェントホストのJP1/AJS3サービスが起動処理中または停止処理中である。（要因番号＝0xe00a0009）

エージェントホスト側に原因がある。（要因番号＝0xe00a000d）

通信プロトコルが未サポートのものである。（要因番号＝0xe00a000e）

エージェントホスト側にジョブがない。（要因番号＝0xa00a0005）

接続元制限機能によってエージェントホストで要求が拒否された。（要因番号＝0xe00a0017）

ジョブ配信の遅延軽減機能によってジョブ停止要求を抑止した。（要因番号＝0xe00a0018）

（S）

エージェントホストへのジョブの停止要求を中止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUまたはKNACで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。

要因番号が0xe00a000d（エージェントホスト側に原因がある）の場合は，エージェントホスト側の統合トレースログも確認してください。

要因番号が0xa00a0005（エージェントホスト側にジョブがない）の場合は，強制終了前にエージェントホストですでにジョブが終了しているおそれがあります。次の方法でジョブの状態を確認してください。

PCジョブ，UNIXジョブ，フレキシブルジョブ※，HTTP接続ジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブの場合

JP1/AJS - Viewで確認する，またはajsshowコマンドを実行する。

注※

フレキシブルジョブの場合，エージェントホストを中継エージェントに読み替えてください。

QUEUEジョブ，サブミットジョブの場合

jpqjobgetコマンドを実行する。

要因番号が0xe00a0018（ジョブ配信遅延の軽減機能でジョブ停止要求を抑止した）の場合は，このメッセージの前後に出力されているKAVUまたはKNACで始まるメッセージの説明を参照し，エラー要因を取り除いてください。

また，エージェントホストでジョブの実行プログラムが実行中のままであるおそれがあります。ジョブの実行プログラムを強制停止したい場合，このメッセージの直後に出力されているメッセージKAVS0265-Eのジョブ名を確認し，そのジョブの定義を基に該当するジョブの実行プログラムを強制停止してください。

その他特にメッセージが出力されてなく，原因不明の場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。資料は，マネージャーホストとエージェントホストの両方で採取してください。

KAVU4222-E

The job confirmation request to the agent (エージェントホスト名) failed. (reason code:要因番号)

エージェント(エージェントホスト名)へのジョブ確認要求が失敗しました(要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のエージェントプロセスへのジョブの状態確認要求が失敗しました。次のような要因が発生しているおそれがあります。

メモリーが不足している。（要因番号＝0xe00a0002）

エージェントホストが停止している。（要因番号＝0xe00a0007）

エージェントホストのJP1/AJS3サービスが停止している。（要因番号＝0xe00a0007）

マネージャーホストとエージェントホスト間の通信で，通信できないアドレスファミリー同士を使用して通信しようとした。（要因番号＝0xe00a0007）

（例）マネージャーホストの名前解決結果はIPv4アドレスだけで，マネージャーホスト上でのエージェントホストの名前解決結果はIPv6アドレスだけという状態で通信した。

エージェントホスト名が不正である。（要因番号＝0xe00a0008）

エージェントホストのJP1/AJS3サービスが起動処理中または停止処理中である。（要因番号＝0xe00a0009）

エージェントホスト側に原因がある。（要因番号＝0xe00a000d）

通信プロトコルが未サポートのものである。（要因番号＝0xe00a000e）

エージェントホスト側にジョブがない。（要因番号＝0xa00a0005）

接続元制限機能によってエージェントホストで要求が拒否された。（要因番号＝0xe00a0017）

（S）

エージェントホストへのジョブの状態確認要求を中止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUまたはKNACで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。

要因番号が0xe00a000d（エージェントホスト側に原因がある）の場合は，エージェントホスト側の統合トレースログも確認してください。

要因番号が0xa00a0005（エージェントホスト側にジョブがない）の場合は，ジョブを実行中にエージェントのJP1/AJS3サービスを再起動したおそれがあります。この場合は，ジョブを強制終了にします。

その他特にメッセージが出力されておらず原因不明の場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。資料は，マネージャーホストとエージェントホストの両方で採取してください。

KAVU4223-E

The operating status confirmation request to the agent (エージェントホスト名) failed. (reason code:要因番号)

エージェント(エージェントホスト名)への運用状態確認要求が失敗しました(要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のエージェントプロセスへの運用状態確認要求が失敗しました。次のような要因が発生しているおそれがあります。

メモリーが不足している。（要因番号＝0xe00a0002）

エージェントホストが停止している。（要因番号＝0xe00a0007）

エージェントホストのJP1/AJS3サービスが停止している。（要因番号＝0xe00a0007）

マネージャーホストとエージェントホスト間の通信で，通信できないアドレスファミリー同士を使用して通信しようとした。（要因番号＝0xe00a0007）

（例）マネージャーホストの名前解決結果はIPv4アドレスだけで，マネージャーホスト上でのエージェントホストの名前解決結果はIPv6アドレスだけという状態で通信した。

エージェントホスト名が不正である。（要因番号＝0xe00a0008）

エージェントホストのJP1/AJS3サービスが起動処理中または停止処理中である。（要因番号＝0xe00a0009）

エージェントホスト側に原因がある。（要因番号＝0xe00a000d）

通信プロトコルが未サポートのものである。（要因番号＝0xe00a000e）

接続元制限機能によってエージェントホストで要求が拒否された。（要因番号＝0xe00a0017）

（S）

エージェントホストへの運用状態確認要求を中止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUまたはKNACで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。

要因番号が0xe00a000d（エージェントホスト側に原因がある）の場合は，エージェントホスト側の統合トレースログも確認してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。資料は，マネージャーホストとエージェントホストの両方で採取してください。

KAVU4224-E

Client (クライアントホスト名) could not be notified about job status. (reason code:要因番号)

クライアント(クライアントホスト名)へのジョブ状態通知が失敗しました(要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御の状態通知プロセスまたはクライアントホストの状態通知プロセスへのジョブの状態通知が失敗しました。次のような要因が発生しているおそれがあります。

メモリーが不足している。（要因番号＝0xe00a0002）

クライアントホストが停止している。（要因番号＝0xe00a0007）

状態通知プロセスが停止している。（要因番号＝0xe00a0007）

マネージャーホストとエージェントホスト間の通信で，通信できないアドレスファミリー同士を使用して通信しようとした。（要因番号＝0xe00a0007）

（例）マネージャーホストの名前解決結果はIPv4アドレスだけで，マネージャーホスト上でのエージェントホストの名前解決結果はIPv6アドレスだけという状態で通信した。

クライアントホスト名が不正である。（要因番号＝0xe00a0008）

クライアントホストの状態通知プロセスが起動処理中または停止処理中である。（要因番号＝0xe00a0009）

クライアントホスト側に原因がある。（要因番号＝0xe00a000d）

通信プロトコルが未サポートのものである。（要因番号＝0xe00a000e）

（S）

状態通知プロセスへのジョブの状態通知を中止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUまたはKNACで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。

要因番号が0xe00a000d（クライアントホスト側に原因がある）の場合は，クライアントホスト側の統合トレースログも確認してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。資料は，マネージャーホストとクライアントホストの両方で採取してください。

KAVU4225-W

The operating status of the manager (論理ホスト名) could not be acquired. (reason code:要因番号)

マネージャー(論理ホスト名)の運用状態の取得に失敗しました(要因番号:要因番号)

マネージャーの運用状態の取得に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4226-W

The operating status of the manager (論理ホスト名) could not be changed(運用状態名). (reason code:要因番号)

マネージャー(論理ホスト名)の運用状態の変更(運用状態名)に失敗しました(要因番号:要因番号)

マネージャーの運用状態の変更に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4250-E

The database (論理ホスト名) is not created correctly. (reason code:要因番号)

データベース(論理ホスト名)が正しく作成されていません(要因番号:要因番号)

ジョブ実行環境のデータベース格納ディレクトリのパスまたはデータベースファイルがありません。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

ジョブ実行環境の環境設定パラメーターDatabasePathに設定しているジョブ実行環境のデータベース格納ディレクトリ名のパスとデータベースファイルが正しく作成されているかを確認してください。設定されていない場合は，jpqimportコマンドでデータベースを作成してから，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

KAVU4251-E

You lack operate permission for the database (論理ホスト名). (reason code:要因番号)

データベース(論理ホスト名)への操作権限がありません(要因番号:要因番号)

ジョブ実行環境のデータベース格納ディレクトリのパスまたはデータベースファイルに対してアクセス権限がありません。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

ジョブ実行環境の環境設定パラメーターDatabasePathに設定しているジョブ実行環境のデータベース格納ディレクトリ名のパスまたはデータベースファイルのアクセス権限を確認してください。JP1/AJS3サービスを使用するアカウントに対して書き込み権限および読み込み権限が必要です。設定されていない場合は，必要な権限を与えてから，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

なお，データベースファイルには「JPQ」から始まるISAMファイルと「.jpqdb.lck」ファイルが含まれます。

KAVU4252-E

A logical contradiction occurred in the database (論理ホスト名). (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

データベース(論理ホスト名)に論理矛盾があります(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

ジョブ実行環境のデータベースのキーファイルに不整合が見つかりました。不用意な電源断などでJP1/AJS3を突然停止した場合にデータベースが壊れたおそれがあります。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

ジョブ実行環境のデータベースを再編成してからJP1/AJS3サービスを再起動してください。それでもこのエラーが発生する場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

また，再編成を行ってもこのエラーが発生する場合は，データベースを再作成する必要があります。

KAVU4253-E

Environment setting (論理ホスト名) does not match current information in the database.

環境設定(論理ホスト名)が現在のデータベース上の情報と合っていません

環境設定から読み込んだ構成定義の最大定義数がジョブ実行環境データベース上の定義数より小さく設定されています。サブミットジョブ実行環境構成定義ファイル（jpqsetup.conf）使用して，ジョブ実行環境（ジョブ実行エージェント，キュー，および排他実行リソース）を作成したあとや，ジョブをキューイングしたあとに環境設定の最大定義数が変更されたおそれがあります。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

ジョブ実行環境の作成に使用したサブミットジョブ実行環境構成定義ファイル（jpqsetup.conf）に指定しているエージェントID，キューID，または排他実行リソースIDの最大値が環境設定時に指定した最大定義数以下になっていることを確認してください。エージェントID，キューID，または排他実行リソースIDのうちどの構成定義が最大数を超えているかを調べるにはこのメッセージの直前に出力されている「KAVU45xx」のメッセージを参照してください。また，ジョブの登録数が最大数を超えている場合は，環境設定でシステム内の最大ジョブ数が実際に登録されているジョブ数より少なく設定されていないかを確認してください。

KAVU4254-E

It cannot access the database (論理ホスト名). (reason code:要因番号)

データベース(論理ホスト名)にアクセスできません(要因番号:要因番号)

ジョブ実行環境のデータベースへのアクセスに失敗しました。次のような要因が発生しているおそれがあります。

指定したデータベースファイルがない。（要因番号＝0xe00b0004）

データベースのロックに失敗。（要因番号＝0xe00b0008）

システムリソース（セマフォ）が不足している。（要因番号＝0xe00b000f）

ディスク容量が不足している。（要因番号＝0xe00b0010）

ファイルのオープン数がシステムの上限に達した。（要因番号＝0xe00b0011）

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログで要因番号を確認し，システムのリソース制限値の見直しが必要なものがないかを検討してください。要因を取り除いたあと，再度要求を行ってください。

KAVU4255-E

It cannot connect the database (論理ホスト名). (reason code:要因番号)

データベース(論理ホスト名)に接続できません(要因番号:要因番号)

ジョブ実行環境のデータベースへの接続に失敗しました。次の原因が考えられます。

ユーザー名またはパスワードに誤りがある。（要因番号=0xe00b0016）

データベースへの接続数がサーバの制限値を超えた。（要因番号=0xe00b0017）

データベースが稼働していない。（要因番号=0xe00b0018）

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。

出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。その他のKAVUで始まるメッセージが出力されていない場合や上記以外の要因番号が出力されている場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4256-E

The system file(システムファイル名) cannot be removed because it lacks access authority.

アクセス権限がないため削除できないシステムファイル(システムファイル名)があります

アクセス権限がないため削除できないシステムファイル（ジョブ実行制御の一時ファイル）があります。

（S）

システムファイルの削除を中止します。

（O）

システムファイルは，スケジューラーサービスのテンポラリーファイル用ディレクトリに格納されます。

定義キー[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]の環境設定パラメーターAJSTMPDIRに指定したディレクトリのアクセス権限を確認してください。

環境設定パラメーターAJSTMPDIRのデフォルト値などの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2(53) AJSTMPDIR」を参照してください。

KAVU4257-E

The system file(システムファイル名) could not be removed because a system call error occurred.

システムコールエラーが発生したためシステムファイル(システムファイル名)を削除できませんでした

システムコールエラーが発生したためシステムファイル（ジョブ実行制御の一時ファイル）を削除できませんでした。

（S）

システムファイルの削除を中止します。

（O）

システムファイルは，スケジューラーサービスのテンポラリーファイル用ディレクトリに格納されます。

定義キー[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]の環境設定パラメーターAJSTMPDIRに指定したディレクトリの有無およびアクセス権限を確認してください。

環境設定パラメーターAJSTMPDIRのデフォルト値などの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2(53) AJSTMPDIR」を参照してください。

KAVU4258-E

The system file(システムファイル名) cannot be opened. (reason code:要因番号)

システムファイル(システムファイル名)のオープンに失敗しました(要因番号:要因番号)

システムファイルのオープンに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4259-E

The system file cannot be closed. (number of files:ファイル数)

システムファイルのクローズに失敗しました(ファイル数:ファイル数)

システムファイルのクローズに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4260-E

The system file(システムファイル名) cannot be accessed(関数名). (reason code:要因番号)

システムファイル(システムファイル名)へのアクセス(関数名)に失敗しました(要因番号:要因番号)

システムファイルへのアクセスに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4261-E

The system file(システムファイル名) cannot be written(関数名). (reason code:要因番号)

システムファイル(システムファイル名)の書き込み(関数名)に失敗しました(要因番号:要因番号)

システムファイルの書き込みに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4262-E

The system file(システムファイル名) cannot be deleted. (reason code:要因番号)

システムファイル(システムファイル名)の削除に失敗しました(要因番号:要因番号)

システムファイルの削除に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4263-E

The system file(システムファイル名) cannot be read. (reason code:要因番号)

システムファイル(システムファイル名)の読み込みに失敗しました(要因番号:要因番号)

システムファイルの読み込みに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4264-E

A logical contradiction occurred in the system file access process. (reason code:要因番号)

システムファイルアクセス処理で論理矛盾が発生しました(要因番号:要因番号)

システムファイルへのアクセス処理で論理矛盾が発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4265-E

Memory could not be allocated during the system file access. (reason code:要因番号)

システムファイルアクセス処理でメモリーの確保に失敗しました(要因番号:要因番号)

システムファイルへのアクセス処理でメモリーの確保に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ほかの不要なアプリケーションを停止したあと，エラーとなった操作を再度実行してください。それでも同じメッセージが出力される場合は，メモリー見積もりを見直してください。

KAVU4266-E

A system call error occurred in the system file access process. (reason code:要因番号)

システムファイルアクセス処理でシステムコールエラーが発生しました(要因番号:要因番号)

システムファイルへのアクセス処理でシステムコールエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4267-E

The agent manager function has stopped and the exec-agent cannot be registered.

エージェント管理機能が停止しているため実行エージェント登録ができません

次の原因が考えられます。

論理ホスト名に誤りがある。

エージェント管理機能が停止しているため，実行エージェントを登録できない。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

環境変数JP1_HOSTNAMEに指定した論理ホスト名を確認したあと，再度ジョブを実行してください。

エージェント管理機能が起動していない場合は，エージェント管理機能を起動してから再度ジョブを実行してください。

KAVU4268-E

The agent manager function host name cannot be resolved.

エージェント管理機能のホスト名が解決できません

次の原因が考えられます。

環境変数JP1_HOSTNAMEに指定した論理ホスト名が解決できなかった。

認証サーバに接続できなかった。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

環境変数JP1_HOSTNAMEに論理ホスト名を指定している場合は，指定値の見直しおよびhostsファイルなどの設定を確認したあと，再度ジョブを実行してください。

認証サーバが起動していない場合は，JP1/Baseを起動してください。

KAVU4269-E

An attempt to connect to the agent manager function host failed.

エージェント管理機能ホストとの接続に失敗しました

エージェント管理機能が起動しているホストとの接続に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エージェント管理機能が起動しているホストがあることを確認してから再度ジョブを実行してください。

KAVU4270-E

The system file name(システムファイル名) cannot be changed. (reason code:要因番号)

システムファイル名(システムファイル名)の変更に失敗しました(要因番号:要因番号)

システムファイル名の変更に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4271-E

The system file(システムファイル名) cannot be moved. (reason code:要因番号)

システムファイル(システムファイル名)の移動に失敗しました(要因番号:要因番号)

システムファイルの移動に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4272-E

A system call error occurred in the system file convert process. (system call name:システムコール名,module:要因個所[要因個所],reason code:要因番号)

システムファイル変換処理でシステムコールエラーが発生しました(システムコール名:システムコール名,要因個所:要因個所[要因個所],要因番号:要因番号)

システムファイル変換処理でシステムコールエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4273-W

The temporary directory(一時ディレクトリ名) could not be deleted in the system file convert process.

システムファイル変換処理で一時ディレクトリ(一時ディレクトリ名)の削除に失敗しました

システムファイル変換処理で一時ディレクトリの削除に失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

「一時ディレクトリ名」に表示されたディレクトリを必要に応じて削除してください。

KAVU4280-E

Memory could not be allocated. (size:サイズ, module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

メモリーの確保に失敗しました(サイズ:サイズ，要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

メモリーの確保に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ほかの不要なアプリケーションを停止したあと，再度要求を発行してください。それでも，同じメッセージが出力される場合は，メモリー見積もりを見直してください。

KAVU4281-E

Insufficient disk space. (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

ディスク容量が不十分です(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

ディスク容量が不十分です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ディスクの空き容量を作成したあと，再度要求を発行してください。

KAVU4282-E

A system call error occurred when starting process (論理ホスト名). (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

起動処理(論理ホスト名)でシステムコールエラーが発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のマネージャープロセスの起動処理中に，システムコールエラーが発生しました。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4284-W

A system call error occurred in the communication process (論理ホスト名). (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

通信処理(論理ホスト名)でシステムコールエラーが発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のマネージャープロセスのパイプ通信処理中に，システムコールエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4286-W

A system call error occurred in the request process (論理ホスト名). (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

要求処理(論理ホスト名)でシステムコールエラーが発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のマネージャープロセスの要求解析処理でシステムコールエラーが発生しました。

（S）

ジョブ実行制御のマネージャープロセスに対する要求の解析処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4287-E

A logical contradiction occurred in the request process (論理ホスト名). (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

要求処理(論理ホスト名)で論理矛盾が発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のマネージャープロセスの要求解析処理で不正なパラメーターが見つかりました。

（S）

ジョブ実行制御のマネージャープロセスに対する要求の解析処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4288-W

A system call error occurred in the internal process (論理ホスト名). (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

内部処理(論理ホスト名)でシステムコールエラーが発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のマネージャープロセスでシステムコールエラーが発生しました。

（S）

ジョブ実行制御のマネージャープロセスに対する要求の解析処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4289-E

A logical contradiction occurred in the internal process (論理ホスト名). (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

内部処理(論理ホスト名)で論理矛盾が発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のマネージャープロセスの内部処理で論理矛盾が発生しました。または，ジョブ実行制御の監視プロセスからのシャットダウン要求に不正があったためシャットダウン要求を受け付けられませんでした。

（S）

ジョブ実行制御のマネージャープロセスに対する要求の解析処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4290-E

User authentication could not be initialized because the logical host name (論理ホスト名) or the authentication server is invalid.

論理ホスト名(論理ホスト名)不正または認証サーバー名不正のためユーザー認証初期化処理に失敗しました

論理ホスト名，または認証サーバ名が未設定であるか，IPアドレスの解決ができない名称であるため，ユーザー認証の初期化処理に失敗しました。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

論理ホスト名，または認証サーバ名が正しく設定されているか環境設定を見直してください。環境設定の論理ホスト名のキーまたはJP1_DEFAULTキー以下の定義情報にフォーマット不正またはデータ不正がないかを確認してください。また，指定したホスト名称でIPアドレスの解決ができることを確認してください。要因を取り除いたあと，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

KAVU4291-E

A logical contradiction occurred during the initialization of user authentication (論理ホスト名). (reason module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

ユーザー認証初期化処理(論理ホスト名)にて論理矛盾が発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のマネージャープロセスのユーザー認証の初期化処理で不正なパラメーターが見つかりました。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4292-E

A system call error occurred during the initialization of user authentication (論理ホスト名). (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

ユーザー認証初期化処理(論理ホスト名)にてシステムエラーが発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のマネージャープロセスのユーザー認証の初期化処理でシステムコールエラーが発生しました。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

エージェントホストの統合トレースログにJP1/BaseのKAVAメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。原因が判明しない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4293-W

The authentication server could not be connected, but initialization will continue.

認証サーバーに接続できませんでしたが初期化処理を続行します

認証サーバに接続できませんでした。

（S）

JP1/AJS3サービスの起動処理を続行します。

（O）

認証サーバ名が正しく設定されているかJP1/Baseの認証サーバの設定を確認してください。認証サーバが起動されていない場合は，認証サーバを起動してください。

また，認証サーバとJP1/AJS3で通信暗号化機能の有効・無効が一致していないおそれがあります。設定を一致させたあと，JP1/BaseサービスとJP1/AJS3サービスを再起動してください。

KAVU4294-I

The total file size of the result files, i.e. STANDARD-OUTPUT-FILE and STANDARD-ERROR-FILE, of the job with the Job (ジョブ番号) and the Agent (エージェントホスト名), exceed the limit (バイト) of the size of the receiving file.

ジョブ（ジョブ番号，エージェントホスト名）の結果ファイル（標準出力ファイル，標準エラー出力ファイル）の総量のファイルサイズが受信ファイルサイズの上限値(バイト)を超えました。

結果ファイルサイズが上限値を超えています。

（S）

処理を続行します。

（O）

システムに負荷が掛かっていることが予想されるため，運用に合わせて次の設定を見直してください。

ジョブに指定された結果ファイル（標準出力ファイル，標準エラー出力ファイル）のサイズを，送信ファイルサイズの上限値（環境設定パラメーターLimitSendFileSizeの設定値）および受信ファイルサイズの上限値（環境設定パラメーターLimitReceiveFileSizeの設定値）未満に減らすことを推奨します。

送信ファイルサイズの上限値の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.27 ファイル送信制限をするための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.24 ファイル送信制限をするための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

受信ファイルサイズの上限値の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.7 ファイル受信制限をするための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.7 ファイル受信制限をするための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

KAVU4295-W

The total file size of the result files, i.e. STANDARD-OUTPUT-FILE and STANDARD-ERROR-FILE, of the job with the Job (ジョブ番号) and the Agent (エージェントホスト名), exceed the limit (バイト) of the size of the receiving file.

ジョブ（ジョブ番号，エージェントホスト名）の結果ファイル（標準出力ファイル，標準エラー出力ファイル）の総量のファイルサイズが受信ファイルサイズの上限値(バイト)を超えました。

結果ファイルサイズが上限値を超えています。

（S）

結果ファイルを受信サイズの上限値まで受信します。

（O）

結果ファイルのサイズを減らしたあと，標準出力ファイル，標準エラー出力ファイルの情報が必要な場合は再度ジョブを実行してください。

ジョブに指定された結果ファイル（標準出力ファイル，標準エラー出力ファイル）のサイズを，送信ファイルサイズの上限値（環境設定パラメーターLimitSendFileSizeの設定値）および受信ファイルサイズの上限値（環境設定パラメーターLimitReceiveFileSizeの設定値）未満に減らすか，ファイルサイズの上限値を見直してください。

送信ファイルサイズの上限値の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.27 ファイル送信制限をするための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.24 ファイル送信制限をするための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

受信ファイルサイズの上限値の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.7 ファイル受信制限をするための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.7 ファイル受信制限をするための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

KAVU4296-E

The total file size of the result files, i.e. STANDARD-OUTPUT-FILE and STANDARD-ERROR-FILE, of the job with the Job (ジョブ番号) and the Agent (エージェントホスト名), exceed the limit (バイト) of the size of the receiving file.

ジョブ（ジョブ番号，エージェントホスト名）の結果ファイル（標準出力ファイル，標準エラー出力ファイル）の総量のファイルサイズが受信ファイルサイズの上限値(バイト)を超えました。

結果ファイルサイズが上限値を超えています。

（S）

結果ファイルを受信サイズの上限値まで受信します。

（O）

結果ファイルのサイズを減らしたあと，標準出力ファイル，標準エラー出力ファイルの情報が必要な場合は再度ジョブを実行してください。

ジョブに指定された結果ファイル（標準出力ファイル，標準エラー出力ファイル）のサイズを，送信ファイルサイズの上限値（環境設定パラメーターLimitSendFileSizeの設定値）および受信ファイルサイズの上限値（環境設定パラメーターLimitReceiveFileSizeの設定値）未満に減らすか，ファイルサイズの上限値を見直してください。

送信ファイルサイズの上限値の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.27 ファイル送信制限をするための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.24 ファイル送信制限をするための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

受信ファイルサイズの上限値の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.7 ファイル受信制限をするための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.7 ファイル受信制限をするための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

KAVU4297-W

The result files (the standard output and standard error output files) of the job (ジョブ番号，エージェントホスト名) are being analyzed.

ジョブ（ジョブ番号，エージェントホスト名）の結果ファイル（標準出力ファイル，標準エラー出力ファイル）を解析中です

「ジョブ結果ファイルの二重受信防止の設定」を行っている場合に出力します。

マネージャーで結果ファイル（標準出力ファイル，標準エラー出力ファイル）を解析中であるため，エージェントホストからのジョブの終了通知を受け付けられない状態です。エージェントホストからのジョブの終了通知は結果ファイルの解析完了後に受け付けるため，ジョブの終了検知が遅れます。エージェントホストではメッセージKAVU3221-Eが出力されます。

「ジョブ結果ファイルの二重受信防止の設定」については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.6 ジョブの結果ファイルの二重受信防止の設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.6 ジョブの結果ファイルの二重受信防止の設定」（UNIXの場合）を参照してください。

（S）

ジョブの終了通知を破棄します。

（O）

数メガバイトの結果ファイルを転送すると，要求が失敗したり時間が掛かったりする場合があります。実行結果詳細を参照する必要がなく，不要なファイル出力をしないように運用したい場合は，ジョブ定義の「標準出力ファイル名」または「標準エラー出力ファイル名」にNULLデバイスを指定してください。UNIXの場合は「/dev/null」をWindowsの場合は「NUL」を割り当ててください。具体的には，UNIX上で実行するジョブの場合は「/dev/null」を記述し，Windows上で実行するジョブの場合は「NUL」を記述してください。ファイル名を 明記している場合は，ジョブのスクリプトファイル内やバッチファイル内で，標準出力をリダイレクトしてください。また，標準出力データや標準エラー出力データの追加書きオプションを設定している場合は，追加書きオプションの設定を無効にする，または標準出力データファイルや標準エラー出力データファイルを定期的に削除・退避してください。

KAVU4299-I

The job at the agent (エージェント名) was forcibly terminated.

エージェント(エージェント名)で実行中のジョブを強制終了しました

実行中のジョブを強制終了しました。

（S）

要求処理を終了します。

KAVU4300-E

Failed to confirm the execution of event job at agent (エージェントホスト名). (reason code: 要因番号)

エージェント(エージェントホスト名)でのイベントジョブの実行確認に失敗しました(要因番号:要因番号)

エージェントで，実行されているイベントジョブの有無を確認したところ，要求処理が失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度呼び出してください。

KAVU4301-E

The alteration of agent (エージェントホスト名) cannot be noticed to the Event Action Manager. (reason code: 要因番号)

イベント・アクションのマネージャープロセスへのエージェント(エージェントホスト名)変更通知が失敗しました(要因番号:要因番号)

イベント・アクション制御マネージャーに対して，エージェントの変更を通知したところ，要求処理に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

イベント・アクション制御マネージャーの起動状態を確認したあと，再度呼び出してください。

KAVU4302-E

Confirming the execution of event job at the agent (エージェントホスト名) was failed because the Event Action Manager is not started.

イベント・アクションのマネージャープロセスが起動されていないためエージェント(エージェントホスト名)のイベントジョブの実行確認ができません

イベント・アクション制御マネージャープロセスが起動されていないか，または動作していないために，要求処理が失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

イベント・アクション制御マネージャーの起動状態を確認したあと，再度呼び出してください。

KAVU4303-E

Confirming the execution of event job at the agent (エージェントホスト名) was timed out.

エージェント(エージェントホスト名)でのイベントジョブの実行確認がタイムアウトになりました

イベント・アクション制御マネージャーに，イベントジョブの実行確認をしたところ，タイムアウトが発生し要求処理が失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

イベント・アクション制御マネージャーの実行状態を確認したあと，再度呼び出してください。

KAVU4304-E

Confirming the execution of event job at the agent (エージェントホスト名) was failed because the Event Action Manager is processing other request.

イベント・アクションのマネージャープロセスが他の要求を処理中のためエージェント(エージェントホスト名)のイベントジョブの実行確認ができません

エージェントの追加・削除処理で，イベント・アクション制御マネージャープロセスが，現在別の要求を処理しているため，イベントジョブの実行が確認できません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

しばらく時間をおいてから，再度呼び出してください。

KAVU4305-E

The alteration of the agent (エージェントホスト名) cannot be noticed because the Event Action Manager is not started.

イベント・アクションのマネージャープロセスが起動されていないためエージェント(エージェントホスト名)の定義変更を通知できません

イベント・アクション制御マネージャープロセスが起動されていないか，または動作していないため，要求処理が失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

イベント・アクション制御マネージャーの起動状態を確認したあと，再度呼び出してください。

KAVU4306-E

The alteration of the agent (エージェントホスト名) cannot be noticed because the Event Action Manager is processing other request.

イベント・アクションのマネージャープロセスが他の要求を処理中のためエージェント(エージェントホスト名)の定義変更を通知できません

イベント・アクション制御マネージャープロセスが起動されていないか，または動作していないため，要求処理が失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

イベント・アクション制御マネージャーの起動状態を確認したあと，再度呼び出してください。

KAVU4307-E

Completion of the alteration of the agent (エージェントホスト名) cannot be noticed to the Event Action Manager. (reason code: 要因番号)

イベント・アクションのマネージャープロセスへのエージェント(エージェントホスト名)の定義変更の終了宣言が失敗しました(要因番号:要因番号)

イベント・アクション制御マネージャープロセスに対し，エージェントの定義変更通知が終了したことを宣言しましたが失敗しました。

（S）

エージェントの定義変更をします。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4308-I

Job information delete process started. (host name:論理ホスト名)

ジョブ情報の削除処理を開始します(ホスト名:論理ホスト名)

ジョブ情報削除処理を開始します。

ジョブ情報削除処理と並行してジョブを実行すると，ジョブの実行性能に影響することがあります。ジョブ情報削除処理の時間帯を意識してジョブを運用する必要がある場合，このメッセージの出力時間とジョブ情報の削除件数からジョブ削除処理時間を見積もることができます。

なお，ジョブ情報の保存日数を0日にした場合はこのメッセージを出力しません。ジョブ情報削除処理の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　7.1.8 ジョブ情報削除処理非同期オプションの設定」を参照してください。

（S）

ジョブ情報削除処理を開始します。

KAVU4309-I

Job information is deleted. (host name:論理ホスト名, the number of job information:削除件数)

ジョブ情報を削除しました(ホスト名:論理ホスト名, 件数:削除件数)

ジョブ情報削除処理を終了します。

ジョブ情報削除処理と並行してジョブを実行すると，ジョブの実行性能に影響することがあります。ジョブ情報削除処理の時間帯を意識してジョブを運用する必要がある場合，このメッセージの出力時間とジョブ情報の削除件数からジョブ削除処理時間を見積もることができます。

なお，ジョブ情報の保存日数を0日にした場合はこのメッセージを出力しません。ジョブ情報削除処理の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　7.1.8 ジョブ情報削除処理非同期オプションの設定」を参照してください。

（S）

ジョブ情報削除処理を終了します。

KAVU4310-I

The number of executing jobs reaches the concurrently-executable-job-limit (ジョブ実行多重度) at the agent(エージェントホスト名). (host name:ホスト名, job number:ジョブ番号)

エージェント(エージェントホスト名)で実行中のジョブ数がジョブ実行多重度(ジョブ実行多重度)に達しています(ホスト名:ホスト名, ジョブ番号:ジョブ番号)

エージェントホストで実行中のジョブ数がジョブ実行多重度に達しています。

（S）

ジョブ実行多重度到達を確認するメッセージを出力する設定を有効にしている場合，エージェントホストで実行中のジョブ数がジョブ実行多重度に達しているためにジョブが登録できなかったときに出力します。

（O）

エージェントホストで実行中のジョブ数がジョブ実行多重度に達している間は，実行中のジョブが終了するまでキューイングの状態になります。このメッセージが頻繁に出力される場合は，ジョブ実行多重度の設定を見直してください。ジョブ実行多重度は次のコマンドで変更できます。

PCジョブ，UNIXジョブ，フレキシブルジョブ※，HTTP接続ジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブの場合

ajsagtaltコマンド

注※

フレキシブルジョブの場合，エージェントホストを中継エージェントに読み替えてください。

QUEUEジョブ，サブミットジョブの場合

jpqagtaltコマンド

ajsagtaltコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsagtalt」を参照してください。

jpqagtaltコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　jpqagtalt」を参照してください。

また，ジョブ実行多重度到達を確認するメッセージを出力する設定の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.13 ジョブ実行多重度到達を確認するメッセージを出力する設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.13 ジョブ実行多重度到達を確認するメッセージを出力する設定」（UNIXの場合）を参照してください。

KAVU4311-E

The specified value of a job number is out of range. Specify a job number in the range of 1 to 999999.

ジョブ番号の指定値が範囲外です。ジョブ番号は1から999999の範囲で指定してください。

ジョブ番号の指定値が範囲外です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ジョブ番号は1から999,999の範囲で指定してください。

要求先が他システムの場合は，指定したマネージャーホスト名に誤りがないか確認してください。

KAVU4312-E

A system call error occurred while initializing the database of the job execution environment.(system call name:システムコール名, module : 要因個所[要因個所], reason code : 要因番号)

ジョブ実行環境のデータベースを初期化中にシステムコールエラーが発生しました(システムコール名:システムコール名，要因個所:要因個所［要因個所］，要因番号:要因番号)

コールドスタート時に，ジョブ実行環境のデータベースを初期化中にシステムコールエラーが発生しました。

（S）

ジョブ実行環境データベースの初期化処理を中断して，起動処理を続行します。

（O）

システムコール名と要因番号からエラーの原因を判断してください。

要因番号には，システムエラー番号が出力されています。エラーの原因が判断できない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4314-E

Timeout occurred for the request to forcibly terminate a job sent to the agent (エージェントホスト名). Therefore, the job was set to end status (終了状態). (host name:マネージャーホスト名, job number:ジョブ番号, reason location:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

エージェント(エージェントホスト名)へのジョブ強制終了要求がタイムアウトしたため，ジョブを終了状態(終了状態)にしました(ホスト名:マネージャーホスト名,ジョブ番号:ジョブ番号,要因個所:要因個所[要因個所],要因番号:要因番号)

ジョブの強制終了要求がタイムアウトしました。

（S）

要求された処理を中止し，ジョブを終了状態にします。

（O）

メッセージ中の「マネージャーホスト名」に表示されたマネージャーホストから「エージェントホスト名」に表示されたエージェントホストに正常に通信できることを確認してください。また，統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合は，そのメッセージの説明も参照してください。

KAVU4315-E

The current status does not allow a request to forcibly terminate a job to be sent to the agent (エージェントホスト名). Therefore, the job (job number:ジョブ番号) was set to end status (終了状態). (host name:マネージャーホスト名,reason location:要因個所[要因個所],reason code:要因番号)

エージェント(エージェントホスト名)へジョブ強制終了要求できない状態であるため,ジョブ(ジョブ番号:ジョブ番号)を終了状態(終了状態)にしました(ホスト名:マネージャーホスト名,要因個所:要因個所[要因個所],要因番号:要因番号)

ジョブの強制終了要求ができない状態であるため，ジョブを終了状態に変更しました。

（S）

要求された処理を中止し，ジョブを終了状態にします。

（O）

メッセージ中の「マネージャーホスト名」に表示されたマネージャーホストから「エージェントホスト名」に表示されたエージェントホストに正常に通信できることを確認してください。また，統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合は，そのメッセージの説明も参照してください。

KAVU4331-E

The job execution environment database is currently undergoing maintenance. (host name:ホスト名)

ジョブ実行環境データベースがメンテナンス中です(ホスト名：ホスト名)

ジョブ実行環境がメンテナンス中です。

（S）

JP1/AJS3サービスの起動処理を中止します。

（O）

jajs_maintainプロセスがないか確認し，必要に応じてJP1/AJS3を再起動してください。

KAVU4333-W

The total file size of the result files (標準出力ファイル名, 標準エラー出力ファイル名) of a job (ジョブ番号, エージェント名) exceeded the Agent's limit for sending files.

ジョブ(ジョブ番号，エージェント名)の結果ファイル(標準出力ファイル，標準エラー出力ファイル)の総量のファイルサイズがエージェントの送信ファイルサイズの上限値を超えました

エージェント側の送信ファイルサイズが上限値を超えたため，ジョブの状態を警告検出終了へ変更します。

（S）

送信ファイルの上限値まで結果ファイルを受信します。

（O）

ジョブの標準出力および標準エラー出力の出力量を減らしたあと，標準出力ファイル，標準エラー出力ファイルの情報が必要な場合は再度ジョブを実行してください。

ジョブの標準出力および標準エラー出力の出力量をファイルサイズの上限値（環境設定パラメーターLimitSendFileSizeの設定値）未満に減らすか，ファイルサイズの上限値を見直してください。

KAVU4334-E

The total file size of the result files (標準出力ファイル名, 標準エラー出力ファイル名) of a job (ジョブ番号, エージェント名) exceeded the Agent's limit for sending files.

ジョブ(ジョブ番号，エージェント名)の結果ファイル(標準出力ファイル，標準エラー出力ファイル)の総量のファイルサイズがエージェントの送信ファイルサイズの上限値を超えました

エージェント側の送信ファイルサイズが上限値を超えたため，ジョブの状態を異常検出終了へ変更します。

（S）

送信ファイルの上限値まで結果ファイルを受信します。

（O）

ジョブの標準出力および標準エラー出力の出力量を減らしたあと，標準出力ファイル，標準エラー出力ファイルの情報が必要な場合は再度ジョブを実行してください。

ジョブの標準出力および標準エラー出力の出力量をファイルサイズの上限値（環境設定パラメーターLimitSendFileSizeの設定値）未満に減らすか，ファイルサイズの上限値を見直してください。

KAVU4335-E

The request sent from the host(接続元IPアドレス) was ignored. (要因, ホスト名)

ホスト(接続元IPアドレス)からの要求を無視しました(要因, ホスト名)

ホスト（接続元IPアドレス）からの要求を無視しました。次の原因が考えられます。

要因が「Restricted」の場合

このメッセージが出力されたホスト上にあるマネージャー用接続許可設定ファイルに「接続元IPアドレス」に表示されたIPアドレスが登録されていない。

要因が「Error」の場合

接続元IPアドレスを求める処理でエラーが発生した。

物理ホストの場合，「ホスト名」には「JP1_DEFAULT」が出力されます。

接続元IPアドレスが求められなかった場合，「接続元IPアドレス」には空文字が出力されます。

（S）

要求処理を無視して，その後の処理を続行します。

（O）

要因が「Restricted」の場合

「接続元IPアドレス」に表示されたIPアドレスからの要求を受け付ける必要がある場合は，次の操作を実行してください。

このメッセージが出力されたホスト上にあるマネージャー用接続許可設定ファイルを編集し，接続元IPアドレスを追加する。

jajs_pmtconコマンドを実行し，接続許可設定ファイルへの変更内容を反映する。

必要に応じて要求処理を再実行する。

要因が「Error」の場合

このメッセージの直前に出力されるメッセージKAVS8033-Eの対処方法に従ってください。

KAVU4500-W

The operating status (運用状態名) does not allow the executing request (要求名). (host = マネージャーホスト名, rec_IPaddress = 要求元ホストIPアドレス, 要因個所, 要因番号)

当該要求(要求名)を実行できる運用状態(運用状態名)ではありません(host＝マネージャーホスト名，rec_IPaddress＝要求元ホスト，要因個所，要因番号)

該当する要求を実行できる運用状態ではありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

次のおそれがあります。確認したあと，再度要求を発行してください。

デーモンが運用開始されていないか。

マネージャーが縮退運転中ではないか。

KAVU4501-W

The request (要求名) cannot be executed in the current job status (状態名). (host = マネージャーホスト名, rec_IPaddress = 要求元ホストIPアドレス, 要因個所, 要因番号)

当該要求(要求名)を実行できるジョブ状態(状態名)ではありません(host＝マネージャーホスト名，rec_IPaddress＝要求元ホスト，要因個所，要因番号)

該当する要求を実行できるジョブ状態ではありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

該当するジョブの状態を確認してください。

KAVU4502-W

The user (ユーザー名) lacks permission for that job (ジョブ番号).

ユーザー(ユーザー名)に当該ジョブ(ジョブ番号)に対する権限がありません

ユーザーに該当するジョブに対する権限がありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

要求ユーザーのアクセス権，および該当するジョブの所有ユーザー名を確認したあと，再度要求を発行してください。

KAVU4503-E

Agent host (エージェントホスト名) was failed to create automatically. (スケジューラーサービス名)

エージェント(エージェントホスト名)の自動作成に失敗しました(スケジューラーサービス名)

エージェントを自動的に作成しようとしましたが失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログで失敗の要因を確認し，要因を取り除いてから，再度ジョブを実行してください。

KAVU4504-W

A pipe timeout error occurred in a job execution process at the agent(エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)のジョブ実行処理でパイプタイムアウトエラーが発生しました

ジョブ実行処理のパイプ通信処理でタイムアウトが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

原因として，次のどれかが考えられます。

大量のジョブが一時期に集中して実行された。

CPUの負荷が高い。

実メモリーの不足で，ジョブ実行制御のエージェントプロセスが300秒以上の間スワップアウトされて実行されなかった。

これらの発生条件が解消されないで，パイプ通信のタイムアウトエラーが頻繁に発生するような場合は，エージェントプロセスが実行されるホスト上のパイプ通信のタイムアウト時間を長めに設定して運用することを推奨します。

さらに，エラーの発生条件が，3の条件に該当する場合は，システム全体のメモリー使用状況を確認して，メモリーを増設するか，または不要なプロセスの起動を抑止して，実メモリー不足を解消してください。

パイプ通信のタイムアウト値の変更については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.15 エージェントのパイプ通信タイムアウト値の変更」を参照してください。

タイムアウト値を変更しても，このエラーが解消されない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4505-W

An attempt to initialize the job execution environment database failed. Initialization will now be stopped.

ジョブ実行環境データベースの初期化処理に失敗しました。初期化処理を中断します

コールドスタート時にジョブ実行環境データベースの初期化処理に失敗しました。

（S）

通常の起動処理を行います。

（O）

次のことを確認してください。

ジョブ実行環境のマネージャープロセス実行時のワークディレクトリが存在するディスクに容量不足が発生していないか。

メモリー不足が発生していないか。

ジョブ実行環境のデータベースファイルにアクセスしているプロセスがないか（Windowsの場合）。

このメッセージが出力された場合，ジョブ実行環境データベースは初期化されていません。

初期化が必要な場合はこれらの要因を取り除いてから，JP1/AJS3を再起動してください。

統合トレースログで，メッセージKAVU4312-E，KAVU5311-E，KAVU7238-Eが出力されている場合があります。あわせて確認してください。

KAVU4509-E

The specified agent (エージェントホスト名) cannot be released because some job is being executed.

指定されたエージェント(エージェントホスト名)でジョブが実行中のため接続解除できません

エージェントでジョブが実行中のため，接続解除が失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ジョブ終了後，再度呼び出してください。

KAVU4510-W

The specified job (ジョブ番号) does not exist.

指定されたジョブ(ジョブ番号)がありません

指定されたジョブがありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU4511-W

The specified agent (エージェントホスト名) does not exist.

指定されたエージェント(エージェントホスト名)がありません

指定されたエージェントがありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU4512-W

The specified queue (キュー名) does not exist.

指定されたキュー(キュー名)がありません

指定されたキューがありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU4513-W

The specified exclusive execution resource (排他実行リソース名) does not exist.

指定された排他実行リソース(排他実行リソース名)がありません

指定された排他実行リソースがありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU4514-W

The job cannot be registered because the entrance to queue (キュー名) is closed.

キュー(キュー名)の受付口がクローズされているためジョブ登録ができません

キューの受付口がクローズされているためジョブ登録ができません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU4515-W

The job cannot be registered because the queue (キュー名) reached the maximum number of jobs (最大数).

キュー(キュー名)のジョブ最大数(最大数)に達したためジョブ登録ができません

キューに登録したジョブ数がキュー内のジョブ数の最大値に達したため，ジョブが登録できません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ジョブの実行終了を待って再度要求を発行するか，またはキュー定義情報でキュー内のジョブ数の最大値を見直してください。

キューに登録したジョブ数は，jpqqueshowコマンドの-qまたは-ahオプションで確認でき，「QUEUING」と「EXECUTING」の両方を合わせた値になります。

また，キュー内のジョブ数の最大値は，jpqquealtコマンドで変更できます。これらのコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド」を参照してください。

KAVU4516-W

The queue (キュー名) reached warning number of jobs (警告数).

キュー(キュー名)のジョブ警告数(警告数)に達しました

キューのジョブ警告数に達しました。

（S）

要求処理を続行します。

（O）

実行ジョブ数がジョブ実行多重度に達しているおそれがあります。

ジョブの実行時間，単位時間当たりのジョブ実行数を考慮したジョブ実行多重度を設定してください。

ジョブ実行多重度を変更する場合は，jpqagtaltコマンドを使用してください。また，キュー内のジョブ数の警告値を変更したい場合は，jpqquealtコマンドを使用してください。

KAVU4518-W

Information (エージェントID) about the agent connected to the queue (キュー名) is missing.

キュー(キュー名)に接続されたエージェント情報(エージェントID)がありません

キューに接続されたエージェント情報がデータベース中にありません。

（S）

デーモンを停止します。

（O）

データベースの内容を確認したあと，再起動してください。

KAVU4519-E

Some event job is being executed at specified agent (エージェントホスト名).

指定されたエージェント(エージェントホスト名)でイベントジョブが実行中です

エージェント（エージェントホスト名）で，イベントジョブが実行中のため，要求処理が失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

イベントジョブを停止したあと，再度呼び出してください。

KAVU4520-W

The job cannot be registered because the system already reached the maximum number of jobs (最大数), as stipulated in environment setting (論理ホスト名).

環境設定(論理ホスト名)のシステム内の最大ジョブ数(最大数)に達したためジョブ登録ができません

ジョブを登録できません。次の原因が考えられます。

キューに登録したジョブ数が環境設定のシステム内の最大ジョブ数に達したため，ジョブを登録できません。

QUEUEジョブ，サブミットジョブ用データベースに登録したジョブ数が最大ジョブ数に達したため，ジョブを登録できません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

各要因に対して次に示す対処を行ったあと，再度要求を発行してください。

ジョブの実行終了を待って再度要求を発行するか，ジョブ実行環境の環境設定に定義したシステム内の最大ジョブ数の値を見直してください。システム内の最大ジョブ数の定義は，環境設定パラメーターMaximumContentJobに指定した値を参照してください。

標準構成の場合，QUEUEジョブ，サブミットジョブ用データベースに登録できるジョブ数は，20万件未満です。

データベースには，ジョブ情報の保存日数よりも1日分多くジョブの実行結果情報が登録されます。例えば，1日に実行するジョブ数が1万件で，ジョブ保存日数が10日の場合，11万件が登録されます。

データベースに登録するジョブの実行結果情報が20万件未満になるように，ジョブ情報の保存日数の値を見直してください。ジョブ情報の保存日数の定義は，環境設定パラメーターPreserveTermに指定した値を参照してください。環境設定パラメーターPreserveTermについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5.2(4) PreserveTerm」を参照してください。

KAVU4521-W

The agent cannot be registered because the system already reached the number of definitions (定義数) stipulated in environment setting (論理ホスト名).

環境設定(論理ホスト名)の定義数(定義数)に達したためエージェント登録ができません

環境設定の定義数に達したため，エージェントの登録ができません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

不要なエージェントを削除するか，または環境設定の定義数を見直してください。

KAVU4522-W

The queue cannot be registered because the system already reached the number of definitions (定義数) stipulated in environment setting (論理ホスト名).

環境設定(論理ホスト名)の定義数(定義数)に達したためキュー登録ができません

環境設定の定義数に達したため，キューの登録ができません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

環境設定の定義数を見直してください。

KAVU4523-W

The exclusive execution resource could not be registered because the system already reached the number of definitions (定義数) stipulated in environment setting (論理ホスト名).

環境設定(論理ホスト名)の定義数(定義数)に達したため排他実行リソース登録ができません

環境設定の定義数に達したため，排他実行リソース登録ができません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

環境設定の定義数を見直してください。

KAVU4524-W

The registered jobs exceed the warning number for the system (警告数), as stipulated in environment setting (論理ホスト名). (スケジューラーサービス名, 最大数)

環境設定(論理ホスト名)のシステム内の警告ジョブ数(警告数)に達しました (スケジューラーサービス名, 最大数)

環境設定のシステム内の警告ジョブ数に達しました。

（S）

要求処理を続行します。

（O）

環境設定パラメーターAlarmContentJobEventIntervalに「1」以上を設定している場合は，次の対処を実施してください。

稼働状況レポート機能の「CONTENTJOB_NUM」項目を確認し，値の推移を確認してください。値が増加し，システム内の最大ジョブ数に達すると，ジョブが異常検出状態となり，最大ジョブ数を下回るまで，それ以上ジョブが実行できなくなります。

値が上昇傾向の場合は，最大数に達する前に次の対処をし，警告数を下回るようにしてください。

同時間帯のジョブ実行数を減らしてください。

実行多重度上限の超過が多く，それによってキューイング状態のジョブが増えている場合は，実行多重度の値を増やしてください。実行多重度に達したかどうかは，稼働状況レポート機能の「JOB_EXCEEDED_MAX_CON-EXE」で確認できます。

障害エージェントが存在し，それによってキューイング状態のジョブが増えている場合は，エージェントの状態を確認して正常にジョブ実行ができるようにしてください。障害エージェントがあるかどうかは，稼働状況レポート機能の「JOB_ERROR_AGENT_DETECTED」で確認できます。

直近に実行されるジョブネットを保留または日時変更して，ジョブ実行の要求量を制限してください。

注意事項

「スケジューラーサービス名」および「最大数」は，環境設定パラメーターAlarmContentJobEventIntervalに「1」以上を設定している場合だけ出力されます。

KAVU4525-W

The agent cannot be registered because the system already reached the maximum number of execution jobs (最大数) stipulated in environment setting (論理ホスト名).

環境設定(論理ホスト名)のジョブ実行最大数(最大数)に達したためエージェント登録ができません

環境設定のジョブ実行最大数に達したため，エージェントの登録ができません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

環境設定の定義数を見直してください。

KAVU4526-I

The system recovered from the number of warning statuses, as stipulated in environment setting (マネージャーホスト名).

環境設定(マネージャーホスト名)のシステム内の警告ジョブ数が警告状態から回復しました

環境設定のシステム内の警告ジョブ数よりジョブ数が少なくなったため，警告状態から回復しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU4527-E

A logical contradiction occurred during the JP1 assume user check (論理ホスト名). (reason module: 要因個所[要因個所], reason code: 要因番号)

JP1ユーザー仮定機能(論理ホスト名)にて論理矛盾が発生しました(要因個所:要因個所［要因個所］，要因番号:要因番号)

JP1ユーザー仮定機能で論理矛盾が発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4528-E

Cannot set assume user (ユーザー名) because this user is not found.

ユーザー(ユーザー名)はJP1ユーザー未登録です。仮定ユーザーにできません。

「ユーザー名」で示すユーザーは，JP1ユーザーとして登録されていないため，JP1ユーザーに仮定できませんでした。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

「ユーザー名」で示すユーザーをJP1ユーザーに登録してください。

または，jpqregguestuserコマンドを使用して，正しいJP1仮定ユーザーを登録したあと，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

KAVU4529-I

The information was recovered because the request for (要求先) was rejected. (reason code:要因番号)

(要求先)に対する要求処理が取り消されたため，実行前の情報に戻しました(要因番号:要因番号)

要求先に対する要求処理が何らかの要因で取り消されたため，要求実行前の状態に戻されました。要求先は，キュー名，エージェント名，または排他実行リソース名です。

（S）

処理を続行します。

KAVU4530-W

The agent (エージェントホスト名) might have stopped, or an obstacle might have occurred.

エージェント(エージェントホスト名)が停止もしくは障害が発生したと思われます

エージェントが停止した，または障害が発生したと思われます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

次の原因が考えられます。確認してください。

エージェントが起動していない。

サービス名「jp1ajs2qagt」のポート番号が，マネージャーとエージェントとの間で一致していない。

マネージャーとエージェントのどちらか一方，または両方でハードウェアを含めたネットワークに問題がある。

マネージャーの統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。また，このメッセージが出力された時間帯に，エージェントの統合トレースログにKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合は，そちらのメッセージの説明も参照してください。

KAVU4531-W

The agent (エージェントホスト名) host name might be invalid.

エージェント(エージェントホスト名)のホスト名に誤りがあると思われます

hostsファイル，またはDNSサーバなどで，指定ホスト名からIPアドレスが求められるように，ネットワークの設定が正しく設定されている必要があります。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エージェントホスト名で，TCP/IP通信ができることを確認してください。

KAVU4532-W

The client (クライアントホスト名) might have stopped, or an obstacle might have occurred.

クライアント(クライアントホスト名)が停止もしくは障害が発生したと思われます

クライアントが停止した，または障害が発生したと思われます。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

クライアントアプリケーションが起動されていること，クライアントホスト名でTCP/IP通信ができること，およびポート番号が正しく設定されていることを確認してください。

KAVU4533-W

The client (クライアントホスト名) host name might be invalid.

クライアント(クライアントホスト名)のホスト名に誤りがあると思われます

hostsファイル，またはDNSサーバなどで，指定ホスト名からIPアドレスが求まるように，ネットワーク設定がされている必要があります。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

クライアントホスト名で，TCP/IP通信ができることを確認してください。

KAVU4534-W

No response was received from the agent (エージェントホスト名), so the status of job (ジョブ番号) was changed to recovered (状態名).

エージェント(エージェントホスト名)の応答がないためジョブ(ジョブ番号)を回復状態(状態名)にしました

エージェントホストにジョブの状態確認要求を行いましたが，エージェントホストからの応答がありませんでした。

（S）

要求処理を中止し，ジョブを「状態名」状態に変更します。

（O）

通信エラーが発生しているおそれがあります。マネージャーホストおよびエージェントホストの統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUまたはKNACで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。資料は，マネージャーホストとエージェントホストの両方で採取してください。

KAVU4535-I

The agent(エージェントホスト名) operating status was changed to recovered.

エージェント(エージェントホスト名)の運用状態が回復しました

実行ホストの監視で，運用の回復（障害の状態，または停止の状態の回復）を検知しました。実行ホストの運用の回復を検知すると，実行ホストにジョブの実行登録を再開します。実行ホストの監視の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.4.8(2) 実行ホスト（エージェント）の監視」を参照してください。

（S）

処理を続行します。

KAVU4536-W

The transfer file could not be accessed. (reason code:要因番号)

転送ファイルのアクセスに失敗しました(要因番号:要因番号)

転送ファイルのアクセスに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

要因番号に対する原因と対処方法を次に示します。なお，転送ファイルとは，ジョブを登録する際の転送元ファイル，またはジョブの終了通知を受けた際の結果ファイルになります。

要因番号が0xE002110D

原因

転送ファイルを転送しようとしたが，転送元にファイルがなかった。

対処

転送元のファイルの有無を確認してください。

要因番号が0xE002110E

原因

転送ファイルに対するアクセス権がない。

対処

転送ファイルに対するアクセス権の有無を確認してください。

要因番号が0xE0021110

原因

転送ファイルが他プロセスで使用されている。

対処

転送ファイルを使用している他プロセスがないか確認してください。

ほかのジョブで同じ転送元ファイル，同じ結果ファイルを使用していないか確認してください。

要因番号が0xE0021111

原因

転送ファイルの作成（オープン）に失敗した。

対処

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

要因番号が0xE0021112

原因

転送ファイルの読み込みに失敗した。

対処

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

上記以外の要因番号が出力された場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4537-W

Job information is removed because inappropriate job information was detected in the database. (job number=ジョブ番号, job name=ジョブ名, file name=実行ファイル名, submitted time=登録日時, start time=実行開始日時, end time=実行終了日時)

データベース中に不整合なジョブ情報を検出したためジョブ情報を削除します(ジョブ番号=ジョブ番号，ジョブ名=ジョブ名，実行ファイル名=実行ファイル名，登録日時=登録日時，実行開始日時=実行開始日時，実行終了日時=実行終了日時)

ジョブ情報が壊れているため該当するジョブを削除します。

（S）

ジョブ登録，またはジョブ情報削除中に，JP1/AJS3プロセスが停止したため，データベースに不整合が発生しました。

該当するジョブ情報を削除して，データベースを正常な状態に戻したあと，処理を続行します。

KAVU4538-W

The status of job (ジョブ番号) missed at the agent (エージェントホスト名) was changed to recovered (状態名).

エージェント(エージェントホスト名)で消失したジョブ(ジョブ番号)を回復状態(状態名)にしました

エージェントホストにジョブの状態確認要求または強制終了要求を行いましたが，エージェントホストに該当するジョブがありませんでした。

（S）

要求処理を中止し，ジョブを「状態名」状態に変更します。

（O）

次のことが考えられます。

エージェントホストからジョブの終了通知が失敗している状態でエージェントホストのJP1/AJS3サービスが停止した。

エージェントホストからジョブの終了通知が失敗している状態でエージェントホストの再送回数が上限値（環境設定パラメーターNotfyJobStateCountの設定値）に達した。

環境設定パラメーターNotfyJobStateCountの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5.2(66) NotfyJobStateCount」を参照してください。

エージェントホストでジョブを実行中のまま，JP1/AJS3サービスが異常終了した。

マネージャーホストおよびエージェントホストの統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。資料は，マネージャーホストとエージェントホストの両方で採取してください。

KAVU4539-W

No agent can execute the job (ジョブ番号).

ジョブ(ジョブ番号)を実行できるエージェントがありません

ジョブを実行できるエージェントがありません。

（S）

ジョブの実行猶予時間を待ったあと，実行できるエージェントがない場合，ジョブの状態を変更します。

（O）

ジョブの種類によって対処方法が異なります。

PCジョブ，UNIXジョブ，フレキシブルジョブ※，HTTP接続ジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブの場合

実行エージェントに定義した実行ホスト上の，JP1/AJSのサービスが開始しているか確認してください。

注※

フレキシブルジョブの場合，実行エージェントを中継エージェントに読み替えてください。

QUEUEジョブ，サブミットジョブの場合

キューに接続しているエージェント上の，JP1/AJSのサービスが開始しているか確認してください。

KAVU4540-I

The manager (マネージャーホスト名) started planned termination.

マネージャー(マネージャーホスト名)が計画停止処理を開始しました

ジョブ実行制御のマネージャープロセスが計画停止処理を開始しました。

（S）

JP1/AJS3サービスの停止処理を続行します。

KAVU4541-I

The manager (マネージャーホスト名) started forced termination.

マネージャー(マネージャーホスト名)が強制停止処理を開始しました

ジョブ実行制御のマネージャープロセスが強制停止処理を開始しました。

（S）

JP1/AJS3サービスの停止処理を続行します。

KAVU4542-I

The manager (マネージャーホスト名) is monitoring queuing job termination.

マネージャー(マネージャーホスト名)がキューイングジョブの終了監視を行います

ジョブ実行制御のマネージャープロセスがキューイング中ジョブの終了を監視します。

（S）

JP1/AJS3サービスの停止処理を続行します。

KAVU4543-I

The manager (マネージャーホスト名) is monitoring executing job termination.

マネージャー(マネージャーホスト名)が実行ジョブの終了監視を行います

ジョブ実行制御のマネージャープロセスが実行中ジョブの終了を監視します。

（S）

JP1/AJS3サービスの停止処理を続行します。

KAVU4545-I

The cold start processing will start in the manager (マネージャーホスト名).

マネージャー(マネージャーホスト名)でコールドスタート処理を行います

マネージャーでコールドスタート処理を行います。

（S）

処理を続行します。

KAVU4546-W

The PATH variable could not be acquired at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)でユーザーのPATH環境変数の取得に失敗しました

エージェントで，実行OSユーザーの環境変数PATHの取得に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エージェントで，次のことを確認してください。

実行OSユーザーのログインスクリプト内に，set -uやscriptコマンドを記述している場合は，途中で処理を終了してしまう条件がないか確認してください。ログインスクリプト内にJP1/AJS3によるジョブの実行に不要な記述がある場合は，該当する個所を削除するか，または環境変数JP1JobIDを用いて，該当する個所をスキップするようにしてください。ログインスクリプトの変更方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.4.2 ログインスクリプトの変更」を参照してください。

エージェントプロセス実行時のワークディレクトリについて，JP1/AJS3サービスの起動ユーザーおよびジョブの実行OSユーザーのアクセス権限があるかを確認してください。読み込み権限および書き込み権限がない場合は，読み込み権限および書き込み権限を設定してください。

上記以外の場合は，ジョブ実行制御エージェントプロセス実行時のワークディレクトリとして使用されるディレクトリのディスク容量が不足していないか確認してください。ディスク容量が不足している場合は，空き容量を増やしたあと再度要求を発行してください。

KAVU4547-W

You are not authorized to access the temporary file at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)の一時作業用ファイルに対してアクセス権がありません

次のファイル，またはディレクトリへのアクセス権がありません。

エージェントプロセス実行時のワークディレクトリ，またはワークディレクトリ内のファイル

システムファイルディレクトリ，またはシステムファイルディレクトリ内のファイル

（S）

要求処理を中止します。

（O）

次の原因が考えられます。エージェントホストの状態を確認してください。

システムファイルディレクトリ（デフォルトでは/var/opt/jp1ajs2/sys）の権限が変更されている

エージェントプロセス実行時のワークディレクトリ（デフォルトでは/var/opt/jp1ajs2/tmp）の権限が変更されている

システムファイルディレクトリにあるjpqagtlockファイル，または一時作業用ファイルの権限が変更されている

他プログラムが，上記に示すディレクトリ，または一時作業用ファイルに対してアクセスしている

ファイルやディレクトリの権限が変更されていた場合は，ジョブを実行するOSユーザーに対して，書き込み，および読み込み権限を設定してください。ジョブが終了しても，一時作業用ファイル（A_JPQから始まるファイル）が，エージェントプロセス実行時のワークディレクトリに残ったままとなることがあります。JP1/AJS3を停止しても，エージェントプロセス実行時のワークディレクトリに一時作業用ファイル（A_JPQから始まるファイル）が残っている場合は，削除してください。

KAVU4548-W

The temporary file at the agent (エージェントホスト名) cannot be accessed.

エージェント(エージェントホスト名)の一時作業用ファイルへのアクセスに失敗しました

次のファイル，またはディレクトリへのアクセスに失敗しました。

エージェントプロセス実行時のワークディレクトリ，またはワークディレクトリ内のファイル

システムファイルディレクトリ，またはシステムファイルディレクトリ内のファイル

（S）

要求処理を中止します。

（O）

次の原因が考えられます。エージェントホストの状態を確認してください。

システムファイルディレクトリ（デフォルトでは/var/opt/jp1ajs2/sys）が削除されている

エージェントプロセス実行時のワークディレクトリ（デフォルトでは/var/opt/jp1ajs2/tmp）が削除されている

システムファイルディレクトリにあるjpqagtlockファイル，または一時作業用ファイルが削除されている

他プログラムが，上記に示すディレクトリ，または一時作業用ファイルに対してアクセスしている

マッピングしているOSユーザーに対して/etc/passwdに指定したホームディレクトリがない

エージェントプロセス実行時のワークディレクトリ（デフォルトでは，/var/opt/jp1ajs2/tmp）に書き込み権限がない

jpqagtlockファイルや上記ディレクトリが削除されていた場合は，JP1/AJS3を再インストールしてください。

また，エージェントプロセス実行時のワークディレクトリがある場合は，指定されているディレクトリに書き込み権限があるかどうかを確認してください。書き込み権限がない場合は，権限を与えるか，書き込み権限があるディレクトリに変更してください。

ジョブが正常終了しても，一時作業用ファイル（A_JPQから始まるファイル）が，エージェントプロセス実行時のワークディレクトリに残ったままとなることがあります。JP1/AJS3を停止しても，エージェントプロセス実行時のワークディレクトリに一時作業用ファイル（A_JPQから始まるファイル）が残っている場合は，削除してください。

KAVU4549-W

The process has too many open files at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)でオープンできるファイル数がシステムによって決められた上限に達しました

エージェントのカーネルパラメーターで設定された，オープンできるファイルの最大数に達しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エージェントのカーネルパラメーターで設定された，オープンできるファイルの最大数を拡張してください。カーネルパラメーターの見積もりについては，リリースノートを参照してください。

KAVU4550-W

The execution file (ファイル名) is missing at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)に実行ファイル(ファイル名)がありません

エージェントに実行ファイルがありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

次の原因が考えられます。確認してください。

実行ファイルを相対パスで指定している場合に，実行するために必要なフォルダおよびディレクトリがエージェントホストの環境変数PATHに設定されていない。

ネットワークドライブ上にある実行ファイルを指定している。

エージェントホストがWOW64環境で，%systemroot%¥system32配下の実行ファイルを指定している。

アクションジョブを実行してこのメッセージが出力された場合は，アクションジョブの詳細定義で設定したプラットフォームに誤りがある。

オペレーションジョブを実行してこのメッセージが出力された場合は，オペレーションジョブで使用する環境のセットアップが正しく行われていない。

ジョブの実行時に，指定した実行ファイルがエージェントホストに存在しない。

フレキシブルジョブの中継エージェントとして，フレキシブルジョブの要求元機能がないエージェントホストを指定した。または，マネージャーホストがWindowsまたはLinux以外のOSの場合に，中継エージェントを指定していない。

各要因に対して次の対処を行ったあと，再度要求を発行してください。

エージェントホストの環境変数PATHに必要なフォルダおよびディレクトリが正しく設定されているかどうかを確認してください。

ネットワークドライブ名から始まるパスを指定しないでください。ネットワークドライブ名ではなく，「¥¥コンピュータ名¥共有フォルダ¥実行ファイル名」のようにコンピュータ名から始まるパスを指定してください。

WOW64環境では%systemroot%¥system32配下のファイルを指定した場合，%systemroot%¥syswow64配下にリダイレクトされます。次の方法で対処してください。

・Windows Server 2003（x64）の場合は，WOW64環境でジョブを実行する際に，ファイルシステムリダイレクトを無効にする設定を有効にしてジョブを再実行してください。

・それ以外の場合は，%systemroot%¥system32配下の代わりに%systemroot%¥sysnative配下を指定し，ジョブを再実行してください。

アクションジョブの詳細定義を見直し，アクションジョブを再実行してください。

アンセットアップ後に再度セットアップを行い，オペレーションネットの環境を正常な状態にしてから再実行してください。

エージェントホストに実行ファイルが存在していることを確認し，ジョブを再実行してください。また，実行ファイルを移動または削除する運用を行っていないか確認してください。

中継エージェントとして，フレキシブルジョブの要求元機能があるエージェントホストを指定してから再実行してください。

KAVU4551-W

You are not authorized to access the execution file (ファイル名) at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)の実行ファイル(ファイル名)に対してアクセス権がありません

エージェントの実行ファイルに対してアクセス権がありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エージェントの実行ファイルまたはファイルパス※に対してアクセス権がないため，ジョブが異常終了しているおそれがあります。

実行するために必要なアクセス権やディレクトリの所有グループを確認してエラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

注※

指定したファイルから最上位のディレクトリまでのそれぞれのディレクトリのことです。

KAVU4552-W

The environment file (ファイル名) is missing at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)に環境変数ファイル(ファイル名)がありません

エージェントに環境変数ファイルがありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU4553-W

You lack access permission for the environment file (ファイル名) at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)の環境変数ファイル(ファイル名)に対してアクセス権がありません

エージェントの環境変数ファイルに対してアクセス権がありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU4554-W

The environment file (ファイル名) at the agent (エージェントホスト名) cannot be opened.

エージェント(エージェントホスト名)の環境変数ファイル(ファイル名)がオープンできません

エージェントの環境変数ファイルがオープンできません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

システムで受け付けられないファイル名の形式，またはファイル名長であるおそれがあります。指定した環境変数ファイル名を確認してください。

KAVU4555-W

The environment file (ファイル名) at the agent (エージェントホスト名) cannot be accessed.

エージェント(エージェントホスト名)で環境変数ファイル(ファイル名)へのアクセスに失敗しました

エージェントで環境変数ファイルへのアクセスに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4556-W

The standard input file (ファイル名) is missing at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)に標準入力ファイル(ファイル名)がありません

エージェントに標準入力ファイルがありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU4557-W

You lack access permission for the standard input file (ファイル名) at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)の標準入力ファイル(ファイル名)に対してアクセス権がありません

エージェントの標準入力ファイルに対してアクセス権がありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU4558-W

The standard input file (ファイル名) at the agent (エージェントホスト名) cannot be opened.

エージェント(エージェントホスト名)の標準入力ファイル(ファイル名)がオープンできません

エージェントの標準入力ファイルがオープンできません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

システムで受け付けられないファイル名の形式，またはファイル名長であるおそれがあります。指定した標準入力ファイル名を確認してください。

KAVU4559-W

The standard input file (ファイル名) at the agent (エージェントホスト名) cannot be accessed.

エージェント(エージェントホスト名)で標準入力ファイル(ファイル名)へのアクセスに失敗しました

エージェントで標準入力ファイルへのアクセスに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4560-W

You lack access permission for the standard output file (ファイル名) at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)の標準出力ファイル(ファイル名)に対してアクセス権がありません

エージェントの標準出力ファイルに対してアクセス権がありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU4561-W

The standard output file (ファイル名) at the agent (エージェントホスト名) cannot be opened.

エージェント(エージェントホスト名)の標準出力ファイル(ファイル名)がオープンできません

エージェントの標準出力ファイルがオープンできません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

システムで受け付けられないファイル名の形式，またはファイル名長であるとおそれがあります。指定した標準出力ファイル名を確認してください。

KAVU4562-W

The standard output file (ファイル名) at the agent (エージェントホスト名) cannot be accessed.

エージェント(エージェントホスト名)で標準出力ファイル(ファイル名)へのアクセスに失敗しました

エージェントで標準出力ファイルへのアクセスに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4563-W

You lack access permission for the standard error output file (ファイル名) at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)の標準エラー出力ファイル(ファイル名)に対してアクセス権がありません

エージェントの標準エラー出力ファイルに対してアクセス権がありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU4564-W

The standard error output file (ファイル名) at the agent (エージェントホスト名) cannot be opened.

エージェント(エージェントホスト名)の標準エラー出力ファイル(ファイル名)がオープンできません

エージェントの標準エラー出力ファイルがオープンできません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

システムで受け付けられないファイル名の形式，またはファイル名長であるおそれがあります。指定した標準エラー出力ファイル名を確認してください。

KAVU4565-W

The standard error output file (ファイル名) at the agent (エージェントホスト名) cannot be accessed.

エージェント(エージェントホスト名)で標準エラー出力ファイル(ファイル名)へのアクセスに失敗しました

エージェントで標準エラー出力ファイルへのアクセスに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4566-W

The work path name is too long at the agent (エージェントホスト名), so the file cannot be created.

エージェント(エージェントホスト名)のワークパス名が長いためファイルが作成できません

エージェントのワークパス名が長いため，ファイルが作成できません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU4567-W

There is no work path at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)にワークパスがありません

エージェントにワークパスがありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ジョブ実行制御の環境設定パラメーターWorkPath（エージェントプロセス実行時のワークディレクトリ名）に指定しているディレクトリがないおそれがあります。エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU4568-W

You lack access permission for the work path at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)のワークパスに対してアクセス権がありません

エージェントのワークパスに対してアクセス権がありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU4569-W

The file path (パス名) variable at the agent (エージェントホスト名) could not be resolved.

エージェント(エージェントホスト名)でファイルパス(パス名)の変数解決に失敗しました

エージェントでファイルパスの変数解決に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU4570-W

The parameter (パラメーター名) variable at the agent (エージェントホスト名) could not be resolved.

エージェント(エージェントホスト名)でパラメーター(パラメーター名)の変数解決に失敗しました

エージェントでパラメーターの変数解決に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU4571-W

The user mapping (JP1ユーザー名) at the agent (エージェントホスト名) failed.

エージェント(エージェントホスト名)でユーザーマッピング(JP1ユーザー名)に失敗しました

エージェントでユーザーマッピングに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

次の原因が考えられます。また，エージェントの統合トレースログに詳細なメッセージが出力されている場合があるため，合わせて確認してください。

エージェントホストで，JP1ユーザーのサーバホスト名に指定しているマネージャーホスト名が誤っている。

エージェントのデフォルトキューの設定で，接続エージェントが複数設定してあり，優先順位の設定に誤りがある，または誤ったエージェントを接続しているため，予期していないエージェントでジョブが実行されている。

エージェントホストのユーザーマッピング定義で，該当するJP1ユーザーを登録していない。

エージェントホストのユーザーマッピング定義で，存在しないOSユーザーを登録している。

エージェントホストのユーザーマッピング定義で，OSユーザーのパスワードを誤って登録している（Windows限定）。

ajsentryコマンドを実行したOSユーザーと同名のJP1ユーザーがいない。

ジョブの詳細定義で指定しているOSユーザーがJP1ユーザーにマッピングされていない。

所有者のJP1ユーザーと実行登録したJP1ユーザーが異なっている。

メモリー不足が発生している。

実行エージェントグループの設定で，関連づけられている実行エージェントが複数あり，優先順位の設定に誤りがある，または誤った実行エージェントが関連づけられているため，予期していない実行エージェントでジョブが実行されている。

ジョブの詳細定義で［実行ユーザー種別］に［所有ユーザー］を指定し，かつ［所有者］が空欄である場合，JP1ユーザーに登録されていない名称のOSユーザーを，マネージャーホストのJP1/AJS3サービスの起動アカウントに設定している。

各要因に対して次の対処を行ったあと，再度要求を発行してください。

JP1ユーザーのサーバホスト名に，正しいマネージャーホスト名を設定してください。

jpqagtlinkコマンドを実行して，エージェントの優先順位を変更するか，またはjpqagtunlinkコマンドを実行して，エージェントのデフォルトキューと予期していないエージェントとの接続を解除してください。

ジョブを実行するエージェントホストのユーザーマッピング定義で，メッセージ中の「JP1ユーザー名」に表示されたJP1ユーザーを登録し，OSユーザーにマッピングしてください。

ジョブを実行するエージェントホストのユーザーマッピング定義で，存在するOSユーザーを登録してください。

jbsumappassコマンドを実行し，OSユーザーのパスワードを再設定してください。パスワードには，OSユーザーのパスワードを指定してください（Windows限定）。

次のどちらかの対処をしたあと，再度ajsentryコマンドを実行してください。

・OSユーザーと同一名称のJP1ユーザーを追加し，JP1ユーザーとOSユーザーをマッピングする。

・ジョブの定義で，ジョブの実行ユーザーに所有ユーザーを指定する。

ジョブの詳細定義で指定しているOSユーザーを確認してください。ジョブを実行するエージェントで，確認したOSユーザーをJP1ユーザーにマッピングしてください。

所有者と実行登録者のどちらでジョブを実行登録するかを決め，実行ユーザー種別を正しく設定してください。

メモリーの状態を確認し，メモリー所要量を再見積もりしてください。

ajsagtaltコマンドを実行して，優先順位を変更するか，または実行エージェントグループと予期していない実行エージェントとの関連づけを除外してください。

ユーザーマッピング定義で，メッセージ中の「JP1ユーザー名」に表示されたJP1ユーザーを登録してください。または，Windowsの場合は，JP1ユーザーに登録されているユーザー名と同名のOSユーザーを，マネージャーホストのJP1/AJS3サービスの起動アカウントに設定してください。

ユーザーマッピングの設定方法はマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3. セットアップ」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13. セットアップ」（UNIXの場合）を参照してください。

JP1/AJS3のコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド」を参照してください。

JP1/Baseのコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

KAVU4572-W

The user (ユーザー名) could not be masked at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)でユーザー偽装(ユーザー名)に失敗しました

エージェントでユーザー偽装に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ユーザーマッピング定義を確認したあと，再度要求を発行してください。

KAVU4573-W

The job priority at the agent (エージェントホスト名) could not be changed.

エージェント(エージェントホスト名)でジョブのプライオリティの変更に失敗しました

エージェントでジョブのプライオリティの変更に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4574-W

An error occurred when a job process was generated at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)でジョブのプロセス生成時にエラーが発生しました

エージェントでジョブのプロセス生成時にエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

Windowsの場合は，エージェントホストのアカウントの権限が正しく設定されているかを確認してください。アカウントの権限の設定方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の「ユーザーマッピングを設定する前に」のActive Directory環境でOSユーザーにユーザー権利を与える方法についての説明を参照してください。

なお，JP1/AJS3サービスの起動アカウントを，システムアカウントからユーザーアカウントに変更する場合は，プロセスレベルトークンの置き換えの権限も必要です。サービスアカウントをユーザーアカウントに設定した場合に必要となる権限については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.3(1)(c) JP1/AJS3のサービスをユーザーアカウントで運用する場合の権限」を参照してください。

それ以外の場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4575-W

An error occurred when a job process was started at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)でジョブのプロセス起動時にエラーが発生しました

エージェントでジョブのプロセス起動時にエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エージェントの統合トレースログを確認し，エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU4576-W

The standard error file or standard error output file could not be sent at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)で標準出力または標準エラー出力ファイルの転送に失敗しました

エージェントで標準出力，または標準エラー出力ファイルの転送に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU4578-W

Execution file (ファイル名) could not be accessed at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)で実行ファイル(ファイル名)へのアクセスに失敗しました

エージェントで，実行ファイルへのアクセスに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4580-W

The user (ユーザー名) does not have administrator permission at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)にてユーザー(ユーザー名)に管理者権限がありません

次の実行優先順位を4または5に指定した場合は，実行OSユーザーにスーパーユーザー権限が必要です。

UNIXジョブ

Linuxホスト上で実行するときのHTTP接続ジョブ

フレキシブルジョブの上位ジョブネット

（S）

要求処理を中止します。

（O）

スーパーユーザー権限を持つユーザーで，再度要求を発行してください。

KAVU4581-W

The execution file (ファイル名) at the agent (エージェントホスト名) is not an executable file.

エージェント(エージェントホスト名)の実行ファイル(ファイル名)は実行可能ファイルではありません

エージェントの実行ファイルは，実行できるファイルではありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU4582-W

The execution file (ファイル名) cannot be merged with the command statement at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)の実行ファイル(ファイル名)とコマンド文はマージできません

エージェントの実行ファイルとコマンド文はマージできません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU4583-W

The execution shell is missing at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)に実行シェルがありません

エージェントで，ジョブの実行に使用しているシェルがありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ジョブの実行に使用しているシェルを確認してください。

また，マッピングしているOSユーザーに対して/etc/passwdに指定したログインシェルがあるかを確認してください。

KAVU4584-W

The agent (エージェントホスト名) does not have permission for changing owner of the file.

エージェント(エージェントホスト名)でファイルの所有者を変更する権限がありません

エージェントで，ファイルの所有者を変更する権限がありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エージェントの統合トレースログに，出力されている警告メッセージKAVU3592-Wの内容を確認したあと，ファイルと格納先ディレクトリのアクセス権，または格納先ディレクトリを変更してください。

KAVU4585-W

No path is specified to the destination for storing transfer files at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)に転送ファイルの格納先パスがありません

エージェントに，転送ファイルの格納先パスがありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU4586-W

You are not authorized to access the path to the destination for storing transfer files or the files at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)の転送ファイルの格納先パスまたはファイルに対してアクセス権がありません

エージェントの転送ファイルの格納先パス，またはファイルに対してアクセス権がありません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU4587-W

The agent (エージェントホスト名) transfer files cannot be opened.

エージェント(エージェントホスト名)の転送ファイルがオープンできません

エージェントの転送ファイルがオープンできません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

システムで受け付けられないファイル名の形式，またはファイル名長であるおそれがあります。指定した転送先ファイル名を確認してください。

KAVU4588-W

Another process is using the agent (エージェントホスト名) transfer files.

エージェント(エージェントホスト名)の転送ファイルが他プロセスで使用中です

エージェントの転送ファイルが，他プロセスで使用中です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU4589-W

The transfer files could not be accessed at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)で転送ファイルへのアクセスに失敗しました

エージェントで転送ファイルへのアクセスに失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4590-W

The job format is unacceptable at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)で受付けられない形式のジョブです

エージェントホストにジョブの実行要求を行いましたが，パラメーターが不正のため要求を受け付けられませんでした。

（S）

ジョブの実行要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。資料は，マネージャーホストとエージェントホストの両方で採取してください。

KAVU4591-W

The agent (エージェントホスト名) job execution environment is invalid.

エージェント(エージェントホスト名)のジョブ実行環境が不正です

エージェントホストにジョブの実行要求を行いましたが，エージェントホスト側の実行環境が不正のため要求を受け付けられませんでした。次のような要因が発生しているおそれがあります。

指定した実行ファイルに実行権限がない。

JP1/Scriptのジョブの場合，JP1/Scriptのバージョンが不適合，またはJP1/Scriptの実行ファイルの形式でない。

マネージャーホスト名のIPアドレス変換に失敗している。

エージェントホストで共有メモリーが不足している。

エージェントプロセスがログの初期化で失敗している。

（S）

ジョブの実行要求処理を中止します。

（O）

エージェントホストの統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。原因が判明しない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。資料は，マネージャーホストとエージェントホストの両方で採取してください。

KAVU4593-W

An executable the agent does not exist.

実行可能なエージェントがありません

エージェントホストにジョブの実行を要求しましたが，実行できるエージェントホストがありませんでした。

（S）

ジョブの実行要求処理を中止します。

（O）

次の原因が考えられます。確認してください。

エージェントホストが停止しているかエージェントホストのJP1/AJS3サービスが停止している

マネージャーでエージェントのホスト名解決ができていない

ハードウェアを含めたネットワークに問題がある

マネージャーとエージェント間でポート番号が正しく設定されていない

各要因に対して次の対処を行ったあと，再度要求を発行してください。

エージェントホストまたはJP1/AJS3サービスを起動してください

マネージャーのhostsファイルにエージェントのホスト名を定義してください

ハードウェアを含めたネットワークの設定を見直してください

ポート番号を見直してください

また，マネージャーホストおよびエージェントホストの統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUまたはKNACで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。

上記のことを確認しても原因が判明しない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。資料は，マネージャーホストとエージェントホストの両方で採取してください。

KAVU4594-W

The job execution was canceled.

ジョブが実行キャンセルされました

ジョブの実行がキャンセルされました。

（S）

要求処理を終了します。

KAVU4596-W

No response was received from the agent (エージェントホスト名), so the job was forcibly terminated.

エージェント(エージェントホスト名)の応答がないためジョブを強制終了します

エージェントホストにジョブの状態確認要求または強制終了要求を行いましたが，エージェントホストからの応答がありませんでした。

（S）

要求処理を中止し，ジョブを強制終了状態に変更します。

（O）

通信エラーが発生しているおそれがあります。マネージャーホストおよびエージェントホストの統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUまたはKNACで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。資料は，マネージャーホストとエージェントホストの両方で採取してください。

KAVU4597-W

A missed job at the agent (エージェントホスト名) was forcibly terminated.

エージェント(エージェントホスト名)で消失したジョブを強制終了します

エージェントホストにジョブの状態確認要求または強制終了要求を行いましたが，エージェントホストに該当するジョブがありませんでした。

（S）

要求処理を中止し，ジョブを強制終了状態に変更します。

（O）

次のことが考えられます。

エージェントホストからジョブの終了通知が失敗している状態でエージェントホストのJP1/AJS3サービスが停止した。

エージェントホストでジョブを実行中のまま，JP1/AJS3サービスが異常終了した。

マネージャーホストおよびエージェントホストの統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。資料は，マネージャーホストとエージェントホストの両方で採取してください。

KAVU4598-W

The work path (パス名) at the agent (エージェントホスト名) is not a full path.

エージェント(エージェントホスト名)のワークパス(パス名)が絶対パス名称ではありません

ワークパスは絶対パス名称で指定する必要があります。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ジョブ定義のワークパスを確認してください。

KAVU4626-I

Assume from OS user (OSユーザー名) to JP1 user (JP1ユーザー名).

OSユーザー(OSユーザー名)をJP1ユーザー(JP1ユーザー名)に仮定して実行します。

要求で指定されたOSユーザーがJP1ユーザーに登録されていないため，JP1ユーザー名に仮定します。

（S）

処理を続行します。

KAVU4700-E

A system call error occurred in a job execution process at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)のジョブ実行処理でシステムコールエラーが発生しました

エージェントのジョブ実行処理で，システムコールエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エージェントの統合トレースログに詳細なメッセージが出力されている場合があります。確認してください。原因が判明しない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU4701-E

A logical contradiction occurred in a job execution process at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)のジョブ実行処理で論理矛盾が発生しました

エージェントホストのジョブ実行処理で，論理矛盾が発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エージェントホストの統合トレースログにKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合はそちらのメッセージの説明も参照してください。原因が判明しない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。資料は，マネージャーホストとエージェントホストの両方で採取してください。

KAVU4702-E

Memory at the agent (エージェントホスト名) could not be allocated.

エージェント(エージェントホスト名)でメモリーの確保に失敗しました

エージェントでメモリーの確保に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エージェントホスト側でメモリー所要量を確認し，ほかの不要なアプリケーションを停止したあと，再度要求を発行してください。それでも，同じメッセージが出力される場合は，メモリー見積もりを見直してください。

KAVU4703-E

The agent (エージェントホスト名) disk is full.

エージェント(エージェントホスト名)のディスク容量が不足しています

エージェントホストにジョブの実行要求を行いましたが，ディスク容量が不足しているため要求を受け付けられませんでした。

（S）

ジョブの実行要求処理を中止します。

（O）

ディスクの空き容量を作成したあと，再度要求を発行してください。

KAVU4704-E

No more process can be generated at the agent (エージェントホスト名).

エージェント(エージェントホスト名)でプロセス数がシステムによって決められた上限に達しました

エージェントのカーネルパラメーターで設定された，プロセスの最大数に達しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

エージェントのカーネルパラメーターで設定された，プロセスの最大数を拡張してください。JP1/AJS3のプロセス数に加えて，同時に実行するジョブプロセス数を考慮し，十分な値を設定してください。

JP1/AJS3のプロセスについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.4 資料の採取方法」のプロセスの状態を確認する説明を参照してください。

KAVU4717-E

An attempt by the agent (エージェントホスト名) to transmit the result file for the job (ジョブ番号) has failed. (reason code:要因番号)

エージェント(エージェントホスト名)でジョブ(ジョブ番号)の結果ファイルの転送に失敗しました(要因番号:要因番号)

ジョブの終了時に，エージェントホストからマネージャーホストへの結果ファイルの転送に失敗しました。

ジョブは終了コード「-1」で異常検出終了になりますが，ジョブプロセスそのものは正常終了していることがあります。エージェントホストでジョブプロセスの終了状態を確認してください。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

原因として，次のことが考えられます。確認してください。

要因番号が0xe0021101の場合は，結果ファイルの転送時にエージェントホストでメモリーが確保できません。要因として，結果ファイル（標準出力ファイル・標準エラー出力ファイル）のサイズが大きいことが考えられます。マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.10.1 標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルの注意事項」を参照してください。

これに該当しない場合は，ほかの不要なアプリケーションを停止したあと，再実行してください。それでも同じメッセージが出力されるときは，メモリー見積もりを見直してください。このメッセージが出力された時間帯にエージェントホストでメッセージKAVU2220-E，KAVU3511-Eが出力されている場合は，そちらのメッセージの説明も参照してください。

要因番号が0xe0021127の場合は，結果ファイルのサイズが大き過ぎて転送に失敗しているおそれがあります。その場合も同様にジョブの結果ファイルのサイズが大きくならないように注意してください。

その他の要因番号の場合は，マネージャーホストおよびエージェントホストの統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，再度実行してください。

原因が判明しない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。資料は，マネージャーホストとエージェントホストの両方で採取してください。

KAVU4718-E

An error occurred in the end processing of the job (ジョブ番号) at the agent (エージェントホスト名). (reason code:要因番号)

エージェント(エージェント名)でジョブ(ジョブ番号)の終了処理に失敗しました(要因番号:要因番号)

エージェントホストでジョブプロセスが終了したあとの終了処理が失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ジョブは終了コード「-1」で異常検出終了になりますが，ジョブプロセスそのものは正常終了しているおそれがあります。エージェントホストでジョブプロセスの終了状態を確認してください。

このメッセージが出力された時間帯にメッセージKAVU2220-E，KAVU3512-Eが出力されている場合は，結果ファイル（標準出力ファイル・標準エラー出力ファイル）のサイズが大きいためにメモリーが確保できていないことが考えられます。結果ファイルのサイズが大きいことによって発生するメモリー不足を回避する方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.10.1 標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルの注意事項」を参照してください。

マネージャーホストおよびエージェントホストの統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，再度実行してください。

原因が判明しない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。資料は，マネージャーホストとエージェントホストの両方で採取してください。

KAVU4720-E

The Agent(エージェントホスト名) for operation net cannot be created automatically.

オペレーションネットで使用するエージェント(エージェントホスト名)は自動作成できません

オペレーションネットでセットアップしたエージェントは自動作成できません。

エージェントが未定義の要因としては次に示すものが考えられます。

オペレーションネットで使用するエージェントを削除した。

オペレーションネットの環境が不正になっている。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

要因が1の場合はajsopesetupでエージェントを更新してください。

要因が2の場合はajsopesetupでアンセットアップを行ったあと，再度セットアップしてください。

必要な場合は，対処後に再度ジョブを実行してください。

KAVU4721-E

The request was rejected. (ジョブ番号)

要求が拒否されました(ジョブ番号)

接続先ホスト上のエージェント用接続許可設定ファイルに接続元ホストのIPアドレスが登録されていないため，要求が拒否されました。

（S）

処理を続行します。

（O）

ジョブの実行先ホストの統合トレースログに出力されているメッセージKAVU3296-Eの対処方法に従ってください。

KAVU5002-E

The command executed during reorganization of the job execution environment database ended abnormally. : Jischk -l3 テーブル名 : return code = Jischkのリターンコード(Please look at メンテナンスログファイル名)

ジョブ実行環境のデータベース再編成中に実行したコマンドが異常終了しました:Jischk -l3 テーブル名 : return code = Jischkのリターンコード(Please look at メンテナンスログファイル名)

jajs_maintainコマンドによるメンテナンス中に，ISAMファイルの整合性を検証するJischkコマンドで，データ情報の不正を検出しました。Jischkのエラーメッセージについてはメンテナンスログファイルを参照してください。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，未処理のテーブルがある場合は，コマンドの実行を続行します。

（O）

メンテナンスログファイルを参照し，メンテナンス処理が異常終了した原因を取り除いた上で，メンテナンス処理を再実行してください。

メンテナンスログファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　jajs_maintain」の注意事項を参照してください。また，Jischkコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

KAVU5003-E

The command executed during reorganization of the job execution environment database ended abnormally. : Jisext テーブル名 テーブル名.back : return code = Jisextのリターンコード

ジョブ実行環境のデータベース再編成中に実行したコマンドが異常終了しました:Jisext テーブル名テーブル名 .back : return code = Jisextのリターンコード

jajs_maintainコマンドによるメンテナンス中に，ISAMファイルからデータを抽出するJisextコマンドでエラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，未処理のテーブルがある場合は，コマンドの実行を続行します。

（O）

スーパーユーザーまたはAdministrators権限を持つユーザーでコマンドを実行してください。サービスが起動中，またはファイルを占有しているプロセスがないかどうかを確認してください。また，ディスクに空き容量があるかどうかを確認してから，コマンドを再実行してください。

KAVU5004-E

The command executed during reorganization of the job execution environment database ended abnormally. : Jisconv -t SI テーブル名.back テーブル名_NEW : return code = Jisconvのリターンコード

ジョブ実行環境のデータベース再編成中に実行したコマンドが異常終了しました:Jisconv -t SIテーブル名.back テーブル名_NEW : return code = Jisconvのリターンコード

jajs_maintainコマンドによるメンテナンス中に，抽出したデータからISAMファイルを再作成するJisconvコマンドでエラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，未処理のテーブルがある場合は，コマンドの実行を続行します。

（O）

スーパーユーザーまたはAdministrators権限を持つユーザーでコマンドを実行してください。また，ディスクに空き容量があるかどうかを確認してから，コマンドを再実行してください。原因不明の場合は，資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU5005-E

An attempt to create a backup directory during reorganization of the job execution environment database failed.(ディレクトリ名) : return code = リターンコード

ジョブ実行環境のデータベース再編成中にバックアップディレクトリを作成する処理が失敗しました(ディレクトリ名):return code = リターンコード

jajs_maintainコマンドによるメンテナンス中に，作業ディレクトリの作成に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ジョブ実行環境の一時ファイル用ディレクトリに指定されているディレクトリに書き込み権限があるかどうか，また，ディスクに空き容量があるかどうかを確認してください。

KAVU5007-E

An attempt to copy files for backing up and recovering ISAM files during reorganization of the job execution environment database failed.(テーブル名) : return code = リターンコード

ジョブ実行環境のデータベース再編成中にISAMファイルをバックアップ・リカバリーするためのファイルコピー処理に失敗しました(テーブル名):return code = リターンコード

jajs_maintainコマンドによるメンテナンス中に，ISAMファイルをバックアップ・リカバリーするためのファイルのコピーに失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，未処理のテーブルがある場合は，コマンドの実行を続行します。

（O）

ディスクに空き容量があるかどうかを確認してから，コマンドを再実行してください。

KAVU5009-E

An attempt to rename files for recovering ISAM files during reorganization of the job execution environment database failed.(テーブル名) : return code = リターンコード

ジョブ実行環境データベース再編成中にISAMファイルをリカバリーするためのファイルリネーム処理が失敗しました(テーブル名):return code = リターンコード

jajs_maintainコマンドによるメンテナンス中に，ISAMファイルをリカバリーするためのファイルのリネームに失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，未処理のテーブルがある場合は，コマンドの実行を続行します。

（O）

ジョブ実行環境のデータベースディレクトリに指定されているディレクトリに書き込み権限があるかどうかを確認してください。

KAVU5012-E

An attempt to start the script for reorganizing the job execution environment table(テーブル名) failed. : 保守情報

ジョブ実行環境のテーブル(テーブル名)再編成を行うためのスクリプト起動処理が失敗しました:保守情報

jajs_maintainコマンドによるメンテナンス中に，テーブル再編成を行うためのスクリプト起動処理が失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，未処理のテーブルがある場合は，コマンドの実行を続行します。

（O）

メモリー不足かシステムで起動できるプロセス数の上限に達したおそれがあります。原因不明の場合は，資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU5013-E

The script for reorganizing the job execution environment table(テーブル名) failed. : 保守情報

ジョブ実行環境のテーブル(テーブル名)再編成を行うためのスクリプトが異常終了しました:保守情報

jajs_maintainコマンドによるメンテナンス中に，テーブル再編成を行うためのスクリプトが予期しないエラーで異常終了しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。ただし，未処理のテーブルがある場合は，コマンドの実行を続行します。

（O）

再編成が異常終了したテーブルに問題がないか「Jischk -l3 テーブル名」を実行して確認してください。また，資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU5014-E

An attempt to prepare for reorganization of the job execution environment database failed. : 保守情報

ジョブ実行環境の再編成を行う前の準備処理が失敗しました:保守情報

jajs_maintainコマンドによるメンテナンス中に，テーブル再編成を行うための準備処理が失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

メモリー不足でシステム資源が不足しているおそれがあります。原因不明の場合は，資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU5015-I

The maintenance processing of the job execution environment ended normally.

ジョブ実行環境のメンテナンス処理が正常終了しました

ジョブ実行環境のメンテナンス処理が正常終了しました。

（S）

ジョブ実行環境のメンテナンス処理を正常終了します。

KAVU5016-E

The maintenance processing of the job execution environment ended abnormally. : 保守情報

ジョブ実行環境のメンテナンス処理が異常終了しました:保守情報

ジョブ実行環境のメンテナンス処理が異常終了しました。

（S）

ジョブ実行環境のメンテナンス処理を異常終了します。

（O）

メンテナンスログファイルを参照してメンテナンス処理が異常終了した原因を調査したあと，メンテナンス処理を再実行してください。

KAVU5100-E

The database construction is invalid. (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

データベースの構成が不正です(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

構成が不正です。次の原因が考えられます。

JP1/AJS3のインストールまたは移行が完了していない

環境設定パラメーターDEFLENTYPEの設定値と，スケジューラーサービスのデータベースの形式が一致していない

環境設定パラメーターAJSCHARCODEの値が不正

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3のインストールまたは移行が完了していない場合

JP1/AJS3のインストールまたは移行が完了していないおそれがあります。再度JP1/AJS3をインストールするか，正しく移行できているかを確認してください。

環境設定パラメーターDEFLENTYPEの設定値と，スケジューラーサービスのデータベースの形式が一致していない場合

環境設定パラメーターDEFLENTYPEに設定されている値を確認してください。

・byteが指定されている場合

ajsebdbsetupコマンドに-delオプションを指定して，データベース環境を削除してください。その後，ajsembdbsetupコマンドを実行してデータベース環境を再設定してください。

・sjisが指定されている場合

ajsebdbsetupコマンドに-delオプションを指定して，データベース環境を削除してください。その後，ajsembdbsetupコマンドに-e sjisオプションを指定して実行してデータベース環境を再設定してください。

なお，ajsembdbsetupコマンドに-delオプションを指定してデータベース環境を削除すると，スケジューラーサービスに定義されているユニット定義や実行結果情報が失われます。事前にajsprintコマンドを実行して，定義を退避してください。

環境設定パラメーターAJSCHARCODEの値が不正な場合

環境設定パラメーターDEFLENTYPEに「sjis」を指定した場合，環境設定パラメーターAJSCHARCODEに「utf-8」を指定する必要があります。

上記設定を行ったあと，再実行してください。

外部DBを利用している場合の対処方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.15 外部DBを利用する場合のトラブルへの対処」を参照してください。

KAVU5200-E

The database version (バージョン) is invalid.

データベースバージョン(バージョン)が不正です

ジョブ実行環境のデータベースのバージョンが不正です。

（S）

JP1/AJS3サービスを停止します。

（O）

ジョブ実行環境のデータベースを再作成したあと，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

KAVU5280-E

Memory could not be allocated. (size:サイズ, module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

メモリーの確保に失敗しました(サイズ:サイズ，要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

メモリーの確保に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ほかの不要なアプリケーションを停止したあと，再度要求を発行してください。それでも，同じメッセージが出力される場合は，メモリー見積もりを見直してください。

KAVU5281-E

Disk space is insufficient. (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

ディスク容量が不十分です(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

ディスク容量が不十分です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ディスクの空き容量を作成したあと，再実行してください。

KAVU5282-W

A system call error occurred during a database process. (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

データベース処理にてシステムコールエラーが発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

データベース処理でシステムコールエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

JP1/AJS3を運用中にこのメッセージが出力された場合は，データベースが稼働しているかを確認してください。稼働していない場合は，データベースを稼働したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

KAVU5283-E

A logical contradiction occurred during a database process. (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

データベース処理にて論理矛盾が発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御のデータベース処理で不正なパラメタが見つかりました。

（S）

ジョブ実行制御のデータベース処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU5284-E

It is short of the system resources. (要因個所)

システム資源が不足しています(要因個所)

システムでオープンできるファイルの最大数に達しているか，またはセマフォが不足しています。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログで，メッセージKAVU5501-Eの内容も参照してください。

システムでオープンできるファイルの最大数に達している場合はカーネルパラメーターで設定されているシステムでオープンできるファイルの最大数を拡張してください。セマフォが不足している場合は，カーネルパラメーターで設定されているセマフォ数を拡張してください。

カーネルパラメーターの見積もりについては，リリースノートを参照してください。

KAVU5285-E

There is no the database table, or it is short of the system resources. (要因個所)

データベーステーブルがないかシステム資源が不足しています(要因個所)

データベーステーブルがないか，システム資源が不足しています。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログで，メッセージKAVU5501-Eの内容も参照してください。

データベーステーブルがない場合，ジョブ実行制御の環境設定パラメーターDatabasePathに設定しているディレクトリに該当するデータベーステーブルがあるかどうかを確認してください。データベーステーブルがない場合は，ジョブ実行制御のデータベースを再作成する必要があります。

また，データベーステーブルがある場合は，カーネルパラメーターの見積もりを確認してください。カーネルパラメーターの見積もりについては，リリースノートを参照してください。

KAVU5286-E

A disk difficulty occurred. (要因個所)

ディスク障害が発生しました(要因個所)

ディスクI/Oで障害が発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ディスクボリューム自体に問題がないか確認してください。

KAVU5287-E

The database table is locked. (要因個所)

データベーステーブルがロックされています(要因個所)

データベーステーブルが，他プログラムによってロックされています。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ジョブを実行する際に，次に示すどれかが行われていると発生するおそれがあります。

JP1/AJS3の資料採取ツールを実行している（Windowsの場合だけ）。

JP1/BaseまたはJP1/AJS3のISAMデータベースの検証やコンデンスなど，ISAMデータベースを操作するコマンドを実行している（jpqdbcond -Lコマンドは含みません）。

バックアップソフトを実行している。

上記以外にも，ジョブ実行環境のデータベースファイルを専有モード，またはファイルの読み込みだけを共有とするモードでオープンするようなプログラムを実行していると，本現象が発生するおそれがあります。

上記のような作業をスケジュールする場合，ジョブの実行時間と重ならないような運用を行うようにしてください。

また，JP1/AJS3を運用中に，ジョブ実行環境で使用するISAMファイルの未使用領域率を表示する場合は，-Lオプションを指定してjpqdbcondコマンドを実行してください。

KAVU5288-E

The database table (テーブル名) could not condense.

データベーステーブル(テーブル名)の再編成に失敗しました

ジョブ実行環境のデータベース再編成が異常終了しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

統合トレースログで，メッセージKAVU5501-Eの内容も参照してください。

エラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，ジョブ実行環境のISAMファイルの再編成を再実行してください。

KAVU5289-E

Not supported on related programs (プロダクト名).

関連プログラム（プロダクト名）でサポートされていません

関連プログラムでサポートされていない機能を使用しようとしました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

関連プログラムのサポートバージョンを確認して，バージョンアップしてください。

KAVU5290-E

The database file size exceeded the limit or memory could not be allocated. (module: 要因個所[要因個所], reason code: 要因番号)

データベースのファイルサイズが制限値を超えているかメモリーの確保に失敗しました(要因個所:要因個所［要因個所］，要因番号:要因番号)

データベースへのアクセス処理でファイルサイズが制限値を超えているかメモリーの確保に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

原因として，次のどれかが考えられます。

ISAMファイルの制限値である2ギガバイト以上のファイルがジョブ実行環境にある。

ISAMファイルが不正な状態になっている。

メモリー不足が発生している。

エラーの発生条件が，1の条件に該当する場合は，ジョブ情報保存日数の見積もりの見直しとジョブ実行環境のデータベースの再作成を行ってください。

ジョブ情報の保存日数については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5 ジョブ実行環境設定」を参照してください。

ジョブ実行環境のデータベースの再作成については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　2.3.4 JP1/AJS3 - Managerの設定情報のリカバリー」のジョブ実行環境の作成の説明を参照してください。

エラーの発生条件が，2の条件に該当するかどうかは，Jischkコマンドを使用して確認できます。ISAMファイルの状態を確認し，不正な状態になっている場合はISAMファイルを再作成してください。ISAMファイルの状態の確認方法，ISAMファイルの再作成の手順については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.11 ISAMファイルが不正になった場合の対処」を参照してください。

エラーの発生条件が，3の条件に該当する場合は，ほかの不要なアプリケーションを停止したあと，再度要求を発行してください。それでも，同じメッセージが出力される場合は，メモリー見積もりを見直してください。

上記に該当しない場合，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU5291-E

The database file size exceeded the limit. (module: 要因個所[要因個所], reason code: 要因番号)

データベースのファイルサイズが制限値を超えています(要因個所:要因個所［要因個所］，要因番号:要因番号)

ジョブ実行環境のデータベースがISAMのファイルサイズの上限値を超えているため要求は処理されませんでした。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

原因として，ISAMファイルの制限値である2ギガバイト以上のファイルがジョブ実行環境にあるおそれがあります。

ジョブ情報保存日数の見積もりの見直しとジョブ実行環境のデータベースの再作成を行ってください。

ジョブ情報の保存日数については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5 ジョブ実行環境設定」を参照してください。

ジョブ実行環境のデータベースの再作成については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　2.3.4 JP1/AJS3 - Managerの設定情報のリカバリー」のジョブ実行環境の作成の説明を参照してください。

KAVU5292-E

The specified tablespace or RDAREA does not exist. (module:要因個所[要因個所])

指定された表領域またはRDAREAは存在しません(要因個所:要因個所［要因個所］)

指定された表領域，またはRDAREAがないため，テーブルが作成できませんでした。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

正しい表領域，またはRDAREAを指定したあとに，再実行してください。

KAVU5293-E

The specified tablespace or RDAREA is invalid. (module : 要因個所[要因個所])

不正な表領域またはRDAREAが指定されました(要因個所:要因個所［要因個所］)

指定された表領域，またはRDAREAが不正なため，テーブルが作成できませんでした。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

正しい表領域，またはRDAREAを指定したあとに，再実行してください。

KAVU5294-E

Could not connect to the database because the upper limit of a server setting was exceeded. (module:要因個所[要因個所])

サーバー側の設定値の上限を超えたためデータベースに接続できませんでした(要因個所:要因個所［要因個所］)

データベースサーバで，定義されている制限値を超えてしまったため，データベースに接続できませんでした。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

データベースに接続している他プロセスを停止するか，データベースの制限を設定し直したあとに，再実行してください。

KAVU5295-E

Could not connect to the database because the username or password was invalid. (module:要因個所[要因個所])

ユーザー名またはパスワードに誤りがあるためデータベースに接続できませんでした(要因個所:要因個所［要因個所］)

接続しようとしたユーザー名か，パスワードに誤りがあるため，データベースに接続できませんでした。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

正しいユーザー名とパスワードを設定したあとに，再実行してください。

KAVU5296-E

Could not connect to the database. (module:要因個所[要因個所])

データベースに接続できませんでした(要因個所:要因個所［要因個所］)

データベースに接続できませんでした。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

データベースが稼働しているか，確認してください。

JP1/AJS3を運用中にこのメッセージが出力された場合は，データベースを稼働したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

KAVU5309-E

A system call error occurred while checking the administrator permissions. (system call name:システムコール名,module:要因個所[要因個所],reason code:要因番号)

管理者権限チェック処理でシステムコールエラーが発生しました(システムコール名:システムコール名,要因個所:要因個所[要因個所],要因番号:要因番号)

jpqimport，jpqexport，およびjpqdbcondコマンドの管理者権限チェック処理で，システムコールエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

システムコール名と要因番号からエラーの原因を判断してください。

要因番号には，Win32APIのGetLastError関数で取得した値が出力されています。エラーの原因が判断できない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU5310-E

Memory allocation failed while checking the administrator permissions. (size:サイズ,module:要因個所[要因個所],reason code:要因番号)

管理者権限チェック処理でメモリーの確保に失敗しました(サイズ:サイズ,要因個所:要因個所[要因個所],要因番号:要因番号)

jpqimport，jpqexport，およびjpqdbcondコマンドの管理者権限チェック処理で，メモリーの確保に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ほかの不要なアプリケーションを停止したあと，再度要求を発行してください。

それでも同じメッセージが出力される場合，メモリー見積もりを見直してください。

KAVU5311-E

A system call error occurred while initializing the database of the job execution environment.(system call name : システムコール名, module : 要因個所[要因個所], reason code : 要因番号)

ジョブ実行環境のデータベースを初期化中にシステムコールエラーが発生しました(システムコール名:システムコール名，要因個所:要因個所［要因個所］，要因番号:要因番号)

コールドスタート時に，ジョブ実行環境のデータベースを初期化中にシステムコールエラーが発生しました。

（S）

ジョブ実行環境データベースの初期化処理を中断して，起動処理を続行します。

（O）

システムコール名と要因番号からエラーの原因を判断してください。

要因番号には，システムエラー番号が出力されています。

システムコール名が「mkdir」で，要因番号が書き込み，および読み込み権限の不足の場合は，ジョブ実行環境のマネージャープロセス実行時のワークディレクトリに，JP1/AJS3を起動するユーザーの書き込み，および読み込み権限を設定してから，必要に応じて再起動してください。

Windowsで，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合のワークフォルダのデフォルト

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥tmp

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

・「システムドライブ¥Windows」配下

・「システムドライブ¥Program Files」配下

・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下

Windowsで，インストール先フォルダが上記以外の場合のワークフォルダのデフォルト

JP1/AJS3 - Managerインストール先フォルダ¥tmp

UNIXのワークディレクトリのデフォルト

/var/opt/jp1ajs2/tmp

エラーの原因が判断できない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU5501-E

message-from-database-system

(データベースシステムのメッセージ)

（データベースシステムのメッセージ）

（O）

次の原因が考えられます。確認してください。

メッセージ中に「File lock error」が含まれている

データベースファイルが使用中のため，アクセスできなかった

データベースが使用中になっていた原因としては，次のものが考えられます

・バックアップを実行していた

・ISAMデータベースを操作するコマンド（jpqdbcond -Lコマンドを除く）を実行していた

・ウイルスチェックプログラムを実行していた

・JP1/AJS3の資料採取ツールを実行していた（Windowsの場合）

メッセージ中に「SHMMNI insufficient」が含まれている

共有メモリーID不足が発生している

メッセージ中に「File not found or insufficient system resources」が含まれている

ディスク容量不足が発生している

メッセージ中に「File not found or insufficient system resources」が含まれている

ジョブ実行環境データベースがない

メッセージ中に「System error occurred」が含まれている

ISAMファイルが不正な状態になっている

各要因に対して次の対処を行ったあと，再度要求を発行してください。

データベースファイルを占有していたプログラムまたはコマンドの実行時間を調整し，ジョブの実行時間と重ならないよう設定するなどの対策をしてください

カーネルパラメーターの設定値を確認し，現時点の使用量を確認（ipcs）した上で，カーネルパラメーターの設定を見直してください

ディスクの状態を確認してください。再編成時に出力された場合は必要なディスク容量をデータベースごとに見積もり，十分なディスクスペースを確保したあと，データベースを再編成してください。データベースの再編成はマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　9.3 QUEUEジョブ，サブミットジョブを使用している場合のデータベース再編成」を参照してください

jpqimportコマンドでジョブ実行環境データベースを作成してください

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド」を参照してください。

ISAMファイルの状態を確認し，不正な状態になっている場合はISAMファイルを再作成してください

ISAMファイルの状態の確認方法，ISAMファイルの再作成の手順については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.11 ISAMファイルが不正になった場合の対処」を参照してください。

KAVU5502-E

An attempt to acquire the status of the JP1/AJS2 - Datareplicator failed. (host name:ホスト名, function name:関数名, reason code:要因番号)

JP1/AJS2 - Datareplicatorの状態の取得に失敗しました(ホスト名:ホスト名，関数名:関数名，要因番号:要因番号)

JP1/AJS2 - Datareplicatorの状態の取得に失敗しました。次のような要因が発生しているおそれがあります。

ファイルのオープン数がシステムの上限に達した。（要因番号＝101，102）

メモリーが不足している。（要因番号＝103）

ディスク空き容量が不足している。（要因番号＝104）

（S）

要求処理を中止します。

（O）

要因番号が101，102（ファイルのオープン数がシステムの上限に達した）の場合は，カーネルパラメーターで設定された，オープンできるファイルの最大数を拡張してください。カーネルパラメーターの見積もりについては，リリースノートを参照してください。

要因番号が103（メモリーが不足している）の場合は，ほかの不要なアプリケーションを停止したあと，再実行してください。それでも同じメッセージが出力される場合は，メモリー見積もりを見直してください。

要因番号が104（ディスク空き容量が不足している）の場合は，ディスクの空き容量を作成したあと，再実行してください。

上記以外の要因番号が出力された場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU5800-I

The definition process for configuration definition ended normally.

構成定義情報の定義処理が正常終了しました

サブミットジョブ実行環境構成定義ファイル（jpqsetup.conf）の構成定義情報を，ジョブ実行環境データベースに一括定義しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU5801-I

The output process for configuration definition ended normally.

構成定義情報の出力処理が正常終了しました

ジョブ実行環境の構成定義情報を，ファイルに出力しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU5900-E

There is no daemon starting control lock file.

デーモンの起動制御ロックファイルがありません

デーモンの起動制御ロックファイルがありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

システムファイルディレクトリ（/var/opt/jp1ajs2/sys）下のロックファイル「.jpqmanlock」を確認してください。論理ホスト対応のデータベースを作成する場合は，「.jpqmanlock.論理ホスト名」というファイル名になります。

システムファイルディレクトリ，または上記のロックファイルが削除されている場合は，JP1/AJS3を再インストールする必要があります。また，論理ホストの場合は，クラスタの環境設定を再度行う必要があります。

クラスタの環境設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　17.2 クラスタ運用の環境設定」を参照してください。

KAVU5901-E

The specified file cannot be found.

指定されたファイルがありません

jpqimportコマンド，またはjpqexportコマンドで指定されたファイルがありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVU5902-E

The specified file already exists.

指定されたファイルが既に存在します

指定されたファイルがすでにあります。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

jpqexportコマンドでジョブ実行環境を出力するファイルには，情報の上書きができません。存在しないファイルを指定してください。

また，ジョブ実行環境をファイルに出力する前には，必ず作成済みのファイルを削除または退避しておいてください。

エラー要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVU5903-E

You lack access permission for the specified file.

指定されたファイルにアクセス権限がありません

jpqimportコマンドで指定されたファイルやファイルの出力先ディレクトリ，またはjpqexportコマンドで指定されたファイルの出力先ディレクトリにアクセス権がありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

jpqimportコマンドで指定したファイルやファイルの出力先ディレクトリ，またはjpqexportコマンドで指定したファイルの出力先ディレクトリのアクセス権を確認してください。コマンドを実行するアカウントに対して，jpqimportコマンドには読み取り権限が，jpqexportコマンドには書き込み権限が必要です。

エラー要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVU5904-E

The specified directory (folder) is missing.

指定されたディレクトリ(フォルダ)がありません

指定されたディレクトリ（フォルダ）がありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

jpqimportコマンド，またはjpqexportコマンドで指定したディレクトリの有無を確認してください。

エラー要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVU5905-W

The system file (ファイル名) cannot be removed because it lacks access authority.

アクセス権限がないため削除できないシステムファイル(ファイル名)があります

アクセス権限がないため削除できないシステムファイル（ジョブ実行制御の一時ファイル）があります。

（S）

システムファイルの削除を中止します。

（O）

システムファイル（ジョブ実行制御の一時ファイル）は，ジョブ実行環境マネージャープロセス実行時のワークディレクトリに格納されます。[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQMANAGER¥Process]の環境設定パラメーターWorkPathに指定したディレクトリのアクセス権限を確認してください。

環境設定パラメーターWorkPathのデフォルト値などの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5.2(1) WorkPath（マネージャープロセス用）」を参照してください。

KAVU5906-W

The system file (ファイル名) could not be removed because a system call error occurred.

システムコールエラーが発生したためシステムファイル(ファイル名)を削除できませんでした

システムコールエラーが発生したためシステムファイル（ジョブ実行制御の一時ファイル）を削除できませんでした。

（S）

システムファイルの削除を中止します。

（O）

システムファイル（ジョブ実行制御の一時ファイル）は，ジョブ実行環境マネージャープロセス実行時のワークディレクトリに格納されます。[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQMANAGER¥Process]の環境設定パラメーターWorkPathに指定したディレクトリの有無およびアクセス権限を確認してください。

環境設定パラメーターWorkPathのデフォルト値などの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5.2(1) WorkPath（マネージャープロセス用）」を参照してください。

KAVU5910-E

There is no the database table, or it is short of the system resources.

データベーステーブルがないかシステム資源が不足しています

ジョブ実行制御のデータベーステーブルがないか，またはシステム資源が不足しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

jpqexportコマンドの-dpオプションで指定したディレクトリ，またはジョブ実行制御の環境設定パラメーターDatabasePathに設定しているディレクトリにデータベーステーブルのファイルがあるかどうかを確認し，コマンドを再実行してください。データベーステーブルがない場合は，ジョブ実行制御のデータベースを再作成する必要があります。

また，UNIX環境でデータベーステーブルがある場合は，システム資源が不足しているおそれがあるため，カーネルパラメーターの見積もりを確認してください。

カーネルパラメーターの見積もりについては，リリースノートを参照してください。

KAVU5911-E

The specified database table already exists.

指定されたデータベースが既に存在します

指定されたデータベースがすでにあります。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ジョブ実行環境データベース格納ディレクトリ配下のデータベーステーブルのファイルを確認してください。

環境設定パラメーターDatabasePathに指定したディレクトリにデータベーステーブルのファイルがある場合は，バックアップしてファイルを削除したあと，コマンドを再実行してください。

環境設定パラメーターDatabasePathのデフォルト値などの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5.2(3) DatabasePath」を参照してください。

KAVU5912-E

You lack connect permission for that database.

データベースに接続するアクセス権限がありません

データベースに接続するアクセス権限がありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

データベースのアクセス権を確認してください。

KAVU5913-E

You lack access permission for the database.

データベースのアクセス権限がありません

データベースのアクセス権限がありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

データベースのアクセス権を確認してください。

KAVU5914-E

You do not have administrator permission to execute the command.

コマンドの実行権限(管理者権限)がありません

コマンドの実行権限（管理者権限）がありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

管理者ユーザーで再実行してください。

Windowsの場合はAdministrators，UNIXの場合はスーパーユーザーの実行権限が必要です。

WindowsでUAC機能が有効の場合は，管理者で再度コマンドを実行してください。

このメッセージと同時にメッセージKAVU5309-EまたはKAVU5310-Eが出力されているかどうかを確認し，出力されている場合は，そちらのメッセージの説明も参照してください。

KAVU5915-E

There is no path for storing the database.

データベース格納パスがありません

データベース格納パスがありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

コマンドで指定したディレクトリ，またはジョブ実行制御の環境設定パラメーターDatabasePathに設定しているディレクトリが正しいかどうかを確認したあと，コマンドを再実行してください。

ジョブ実行制御データベース格納ディレクトリがない場合は，ジョブ実行制御データベースを再作成する必要があります。

KAVU5916-E

An attempt to acquire the status of the JP1/AJS2 - Datareplicator failed. (host name:ホスト名, function name:関数名, reason code:要因番号)

JP1/AJS2 - Datareplicatorの状態の取得に失敗しました(ホスト名:ホスト名，関数名:関数名，要因番号:要因番号)

JP1/AJS2 - Datareplicatorの状態の取得に失敗しました。次のような要因が発生しているおそれがあります。

ファイルのオープン数がシステムの上限に達した。（要因番号＝101，102）

メモリーが不足している。（要因番号＝103）

ディスク空き容量が不足している。（要因番号＝104）

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

要因番号が101，102（ファイルのオープン数がシステムの上限に達した）の場合は，カーネルパラメーターで設定された，オープンできるファイルの最大数を拡張してください。カーネルパラメーターの見積もりについては，リリースノートを参照してください。

要因番号が103（メモリーが不足している）の場合は，ほかの不要なアプリケーションを停止したあと，再実行してください。それでも同じメッセージが出力される場合は，メモリー見積もりを見直してください。

要因番号が104（ディスク空き容量が不足している）の場合は，ディスクの空き容量を作成したあと，再実行してください。

上記以外の要因番号が出力された場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU5917-E

You cannot execute this command(コマンド名) under current condition. (reason code:要因番号)

このコマンド(コマンド名)を実行できる状態ではありません(要因番号:要因番号)

コマンドを実行できる状態ではありません。JP1/AJS2 - Datareplicator運用をしている反映側マネージャーホストでは，jpqimportコマンドを実行できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

反映側マネージャーホストで実行していないかを確認してください。反映側マネージャーホストで実行していた場合は，抽出側マネージャーホストで再実行してください。

KAVU5920-E

The manager or the jpqimport command is running on the same logical host (論理ホスト名).

同じ論理ホスト(論理ホスト名)上でマネージャーもしくはjpqimportコマンドが起動中です

同じ論理ホスト上で，JP1/AJS3サービス，またはjpqimportコマンドが起動中です。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

JP1/AJS3サービスが起動している場合は，JP1/AJS3サービスを停止したあと，コマンドを再実行してください。

すでにjpqimportコマンドが起動中の場合は，jpqimportコマンドの終了を待ってから再実行してください。

ジョブ実行環境データベースを再作成する前には必ずJP1/AJS3サービスを停止し，作成済みのジョブ実行制御データベース格納ディレクトリ配下のファイルを削除または退避してください。削除するファイルは，-dpオプションに指定したディレクトリ以下，またはジョブ実行制御の環境設定パラメーターDatabasePathに設定しているディレクトリ以下のすべてです。

KAVU5921-E

Environment settings or the logical host name is invalid.

環境設定が不正かもしくは論理ホスト名が不正です

環境設定が不正か，または論理ホスト名が不正です。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

指定した論理ホスト名が正しいかどうか，指定した論理ホスト名と環境設定パラメーターの論理ホスト名が一致しているかどうかを確認してください。jpqdbcondコマンドの場合，論理ホスト名を省略すると，環境変数JP1_HOSTNAMEに指定した論理ホスト名が仮定されます。環境変数JP1_HOSTNAMEを指定している場合は，指定したホスト名が正しいかどうかを確認してください。

KAVU5930-E

Memory could not be allocated.

メモリーの確保に失敗しました

メモリーの確保に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ほかの不要なアプリケーションを停止したあと，再実行してください。それでも，同じメッセージが出力される場合は，メモリー見積もりを見直してください。

KAVU5931-E

The disk is full.

ディスク容量が不十分です

ディスク容量が不十分です。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ディスクの空き容量を作成したあと，再実行してください。

KAVU5932-E

A system call error occurred. (reason code:要因番号)

システムコールエラーが発生しました(要因番号:要因番号)

システムコールエラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

統合トレースログで，メッセージKAVU5501-Eの内容も参照してください。

エラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，再実行してください。

要因を特定できない場合は，マネージャーホストの資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU5933-E

A logical contradiction occurred. (reason code:要因番号)

論理矛盾が発生しました(要因番号:要因番号)

論理矛盾が発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU5934-E

It is short of the system resources.

システム資源が不足しています

システム資源が不足しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

統合トレースログで，メッセージKAVU5501-Eの内容も参照してください。

UNIX環境では，カーネルパラメーターの設定値を確認してください。

カーネルパラメーターの見積もりについては，リリースノートを参照してください。

KAVU5935-E

A disk difficulty occurred.

ディスク障害が発生しました

ディスクI/Oで障害が発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ディスクボリューム自体に問題がないか確認してください。

KAVU5936-E

The database table is locked.

データベーステーブルがロックされています

データベーステーブルが，他プログラムによってロックされています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

バックアッププログラムなどによって，JP1/AJS3のファイル，またはディレクトリに対してアクセスしていないか確認してください。

統合トレースログでメッセージKAVU5501-Eが出力されている場合は，その対処方法も参照してください。

KAVU5937-E

The database version is invalid.

データベースバージョンが不正です

データベースバージョンが不正です。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

データベースが正しく作成されているか確認したあと，コマンドを再実行してください。

KAVU5938-E

Condense failed.

再編成に失敗しました

ジョブ実行環境のデータベース再編成が異常終了しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

統合トレースログでエラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVU5939-E

This version does not support the request so the request cannot be processed.

このバージョンではサポートされていない要求の為，処理できません

現在のJP1/Baseのバージョンでは，要求を処理できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

JP1/Baseのサポートバージョンを確認して，バージョンアップしてください。

KAVU5940-E

The database file size exceeds the limit, so the request cannot be processed.

データベースのファイルサイズが制限値を超えているため，処理できません

ジョブ実行環境のデータベースがISAMのファイルサイズの上限値を超えているため要求は処理されませんでした。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

原因として，ISAMファイルの制限値である2ギガバイト以上のファイルがジョブ実行環境にあるおそれがあります。

ジョブ情報保存日数の見積もりの見直しとジョブ実行環境のデータベースの再作成を行ってください。

ジョブ情報の保存日数については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5 ジョブ実行環境設定」を参照してください。

ジョブ実行環境のデータベースの再作成については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　2.3.4 JP1/AJS3 - Managerの設定情報のリカバリー」のジョブ実行環境の作成の説明を参照してください。

KAVU5941-E

The specified tablespace or RDAREA does not exist.

指定された表領域またはRDAREAは存在しません

jpqimportコマンドで指定された表領域，またはRDAREAがないため，テーブルが作成できませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

jpqimportコマンドの引数に正しい表領域，またはRDAREAを指定したあとに，再実行してください。

KAVU5942-E

The specified tablespace or RDAREA is invalid.

不正な表領域またはRDAREAが指定されました

jpqimportコマンドで指定された表領域，またはRDAREAが不正なため，テーブルが作成できませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

jpqimportコマンドの引数に正しい表領域，またはRDAREAを指定したあとに，再実行してください。

KAVU5943-E

Could not connect to the database because the upper limit of a server setting was exceeded.

サーバー側の設定値の上限を超えたためデータベースに接続できませんでした

データベースサーバで，定義されている制限値を超えてしまったため，データベースに接続できませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

データベースに接続している他プロセスを停止するか，データベースの制限を設定し直したあとに，コマンドを再実行してください。

KAVU5944-E

Could not connect to the database because the username or password was invalid.

ユーザー名またはパスワードに誤りがあるためデータベースに接続できませんでした

接続しようとしたユーザー名か，パスワードに誤りがあるため，データベースに接続できませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

正しいユーザー名とパスワードを設定したあとに，コマンドを再実行してください。

KAVU5945-E

Could not connect to the database.

データベースに接続できませんでした

データベースに接続できませんでした。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

データベースが稼働しているか，確認してください。

KAVU5946-E

Cannot specify the operand(オペランド名) due to an invalid execution environment.

実行環境が不正なためオペランド(オペランド名)は指定できません

実行環境が不正なため，-dtオプションに「オペランド名」で示すオペランドは指定できません。

オペランド名がisamの場合

実行環境がJP1/AJS2 - Datareplicator運用環境になっている。

オペランド名がreplicationの場合

実行環境がJP1/AJS2 - Datareplicator運用環境以外になっている。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

オペランド名がisamの場合は，-dtオプションにreplicationを指定するか，実行環境をJP1/AJS2 - Datareplicator運用環境以外にして実行してください。

オペランド名がreplicationの場合は，実行環境をJP1/AJS2 - Datareplicator運用環境にするか，-dtオプションにisamを指定して実行してください。

KAVU5948-E

A system call error occurred while checking the administrator permissions. (system call name:システムコール名,module:要因個所[要因個所],reason code:要因番号)

管理者権限チェック処理でシステムコールエラーが発生しました(システムコール名:システムコール名,要因個所:要因個所[要因個所],要因番号:要因番号)

jpqimport，jpqexport，およびjpqdbcondコマンドの管理者権限チェック処理で，システムコールエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

システムコール名と要因番号からエラーの原因を判断してください。

要因番号には，Win32APIのGetLastError関数で取得した値が出力されています。エラーの原因が判断できない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU5949-E

Memory allocation failed while checking the administrator permissions. (size:サイズ,module:要因個所[要因個所],reason code:要因番号)

管理者権限チェック処理でメモリーの確保に失敗しました(サイズ:サイズ,要因個所:要因個所[要因個所],要因番号:要因番号)

jpqimport，jpqexport，およびjpqdbcondコマンドの管理者権限チェック処理で，メモリーの確保に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ほかの不要なアプリケーションを停止したあと，再度要求を発行してください。

それでも同じメッセージが出力される場合，メモリー見積もりを見直してください。

KAVU5950-E

The same identifier or object name is already specified. (line:行番号)

同じ識別子またはオブジェクト名が指定されています(行番号:行番号)

同じキュー名，エージェント名，排他実行リソース名が定義されている場合，または同じ識別子（キューID，エージェントID，排他実行リソースID）が重複して定義されている場合に出力されます。

その際，行番号は，定義ブロックの末尾（$endが記述されている個所）を示します。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

サブミットジョブ実行環境構成定義ファイルの行番号で示された定義情報を確認し，エラー要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KAVU5951-E

There is an invalid character in the object name. (line:行番号)

オブジェクト名に不当な文字が含まれています(行番号:行番号)

オブジェクト名に不適切な文字が含まれています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

サブミットジョブ実行環境構成定義ファイルからエラー要因を取り除いたあと，再実行してください。

KAVU5952-E

The object name is too long. (line:行番号)

オブジェクト名の長さが最大長を超えています(行番号:行番号)

オブジェクト名の長さが最大長を超えています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

サブミットジョブ実行環境構成定義ファイルからエラー要因を取り除いたあと，再実行してください。

KAVU5953-E

The object number is specified incorrectly. (line:行番号)

オブジェクト番号の指定が不正です(行番号:行番号)

不適切な数値を指定している場合に出力されます。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

サブミットジョブ実行環境構成定義ファイルからエラー要因を取り除いたあと，再実行してください。

KAVU5954-E

Invalid time specification. (line:行番号)

時刻の指定が不正です(行番号:行番号)

多重度設定開始時刻，多重度設定終了時刻の指定方法が誤っています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

サブミットジョブ実行環境構成定義ファイルからエラー要因を取り除いたあと，再実行してください。

KAVU5955-E

The concurrently-executable job limit is invalid. (line:行番号)

実行多重度の指定が不正です(行番号:行番号)

ジョブ実行多重度の指定が不正です。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

サブミットジョブ実行環境構成定義ファイルからエラー要因を取り除いたあと，再実行してください。

KAVU5956-E

No default queue is defined. (line:行番号)

デフォルトキューの定義がありません(行番号:行番号)

行番号は，定義ブロックの末尾（$endが記述されている個所）を示します。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

サブミットジョブ実行環境構成定義ファイルからエラー要因を取り除いたあと，再実行してください。

KAVU5957-E

More than one default queue is defined. (line:行番号)

デフォルトキューの定義が重複しています(行番号:行番号)

デフォルトキューの定義が重複しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

サブミットジョブ実行環境構成定義ファイルからエラー要因を取り除いたあと，再実行してください。

KAVU5958-E

The connection to the agent is incorrect. (line:行番号)

エージェントに正しく接続されていません(行番号:行番号)

エージェントのデフォルトキューに接続するエージェントホストのエージェントID，または優先順位の指定方法が不正です。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

サブミットジョブ実行環境構成定義ファイルからエラー要因を取り除いたあと，再実行してください。

KAVU5959-E

The maximum number of queuing jobs is specified incorrectly. (line:行番号)

キューイングジョブの最大値が不正です(行番号:行番号)

キュー内の，ジョブ数の最大値の指定が不正です。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

サブミットジョブ実行環境構成定義ファイルからエラー要因を取り除いたあと，再実行してください。

KAVU5960-E

The warning number of queuing jobs is specified incorrectly. (line:行番号)

キューイングジョブの警告値が不正です(行番号:行番号)

キュー内の，ジョブ数の警告値の指定が不正です。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

サブミットジョブ実行環境構成定義ファイルからエラー要因を取り除いたあと，再実行してください。

KAVU5961-E

The priority value is invalid. (line:行番号)

優先順位の値が不正です(行番号:行番号)

優先順位の値が不正です。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

サブミットジョブ実行環境構成定義ファイルからエラー要因を取り除いたあと，再実行してください。

KAVU5962-E

A syntax error occurred. (line:行番号)

シンタックスエラーが発生しました(行番号:行番号)

シンタックスエラーが発生しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

サブミットジョブ実行環境構成定義ファイルからエラー要因を取り除いたあと，再実行してください。

KAVU5963-E

An object number exceeds the number defined in the environment settings. (line:行番号)

オブジェクト番号が環境設定の定義数を超えています(行番号:行番号)

エージェントID，キューID，または排他実行リソースIDに環境設定で指定した最大定義数を超える値が指定されています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

サブミットジョブ実行環境構成定義ファイルからエラー要因を取り除いたあと，再実行してください。

KAVU5970-E

The definition process for configuration definition ended abnormally.

構成定義情報の定義処理が異常終了しました

ジョブ実行環境構成定義情報の定義処理が，異常終了しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

同時に標準エラー出力に出力されたKAVUで始まるメッセージでエラー要因を確認してください。エラー要因を取り除いたあと，再実行してください。

KAVU5971-E

The output process for configuration definition ended abnormally.

構成定義情報の出力処理が異常終了しました

ジョブ実行環境構成定義情報の出力処理が，異常終了しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

同時に標準エラー出力に出力されたKAVUで始まるメッセージでエラー要因を確認してください。エラー要因を取り除いたあと，再実行してください。

KAVU5980-I

Database condensing of the job execution environment started. 開始日時

ジョブ実行環境のデータベース再編成を開始しました 開始日時

ジョブ実行環境のデータベース再編成を開始しました。

（S）

データベース再編成処理を続行します。

KAVU5981-I

Database condensing of the job execution environment ended normally. 開始日時 - 終了日時 (所要時間)

ジョブ実行環境のデータベース再編成が正常終了しました 開始日時 - 終了日時 (所要時間)

ジョブ実行環境のデータベース再編成が正常終了しました。

（S）

データベース再編成処理を正常終了します。

KAVU5982-E

Database condensing of the job execution environment ended abnormally. 開始日時 - 終了日時 (所要時間)

ジョブ実行環境のデータベース再編成が異常終了しました 開始日時 - 終了日時 (所要時間)

ジョブ実行環境のデータベース再編成が異常終了しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

統合トレースログで，メッセージKAVU5501-Eの内容も参照してください。エラー要因を確認し，要因を取り除いたあと，ジョブ実行環境のISAMファイルの再編成を再実行してください。

KAVU5983-I

The ISAM unused area size on job execution environment is サイズMB.

ジョブ実行環境のISAM未使用領域サイズはサイズMBです

ジョブ実行環境のISAMファイル未使用領域サイズを出力します。

（S）

ISAM未使用領域サイズを出力します。

KAVU5984-W

The ISAM unused area size of the job execution environment is サイズMB, which exceeds the サイズMB threshold value.

ジョブ実行環境のISAM未使用領域サイズはサイズMBで，しきい値(サイズMB)に達しています

ジョブ実行環境のISAMファイルの未使用領域サイズが，指定した未使用領域サイズに達しています。

（S）

コマンドの実行を続行します。

（O）

ジョブ実行環境のISAMファイルの再編成を実施してください。

KAVU5986-W

The JP1 event could not be sent. (line:要因個所, reason code:要因番号)

JP1イベントの送信に失敗しました(要因個所:要因個所，要因番号:要因番号)

オプションを指定してJP1イベントを送信しようとしましたが，失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか，JP1/AJS3が正しくインストールされているかなど，環境を確認してください。JP1イベントを正しく送信したい場合は，コマンドを再実行してください。

それでも同じメッセージが出力される場合は，資料採取ツールで資料を採取してから，システム管理者に連絡してください。

KAVU5987-E

An attempt to obtain the AJS administrator failed.

AJS管理者の取得でエラーが発生しました

AJS管理者の取得でエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

AJS管理者が正しく設定されていない

メモリー不足

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

AJS管理者が正しく設定されているかを，jajsshowadminusrコマンドで確認してください。

正しく設定されていない場合は，AJS管理者を正しく設定したあと，再度コマンドを実行してください。

AJS管理者での運用については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録E AJS管理者での運用（UNIX限定）」を参照してください。

正しく設定されている場合は，一時的なエラーの可能性があります。再度コマンドを実行してください。

KAVU6100-I

Job status notification process (host name:論理ホスト名, port number:ポート番号) was started.

状態通知プロセス(ホスト名:論理ホスト名，ポート番号:ポート番号)が起動されました

状態通知が起動されました。

（S）

デーモンの運用を開始します。

KAVU6101-I

Job status notification process (host name:論理ホスト名, port number:ポート番号) ended normally.

状態通知プロセス(ホスト名:論理ホスト名，ポート番号:ポート番号)が正常終了しました

状態通知プロセスが，正常終了しました。

（S）

デーモンを停止します。

KAVU6102-E

Logical contradiction occurred (reason code:要因番号). Could not start job status notification process (host name:論理ホスト名, port number:ポート番号).

論理矛盾エラーが発生したため状態通知プロセス(ホスト名:論理ホスト名，ポート番号:ポート番号)の起動に失敗しました(要因番号:要因番号)

論理矛盾エラーが発生したため，状態通知プロセスの起動に失敗しました。

（S）

デーモンの起動処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU6103-E

Invalid environment settings (reason code:要因番号). Could not start job status notification process (host name:論理ホスト名, port number:ポート番号).

環境設定不正のため状態通知プロセス(ホスト名:論理ホスト名，ポート番号:ポート番号)の起動に失敗しました(要因番号:要因番号)

環境設定不正のため，状態通知プロセスの起動に失敗しました。

（S）

デーモンの起動処理を中止します。

（O）

統合トレースログで停止要因を確認し，要因を取り除いたあと，再起動してください。

KAVU6104-E

Another process is using the specified port number (reason code:要因番号). Could not start job status notification process (host name:論理ホスト名, port number:ポート番号).

指定のポート番号が他のプロセスによって使用されているため状態通知プロセス(ホスト名:論理ホスト名，ポート番号:ポート番号)の起動に失敗しました(要因番号:要因番号)

同じ論理ホスト，および同じポート番号で，他プロセスと同時に起動できません。

（S）

デーモンの起動処理を中止します。

（O）

他プロセスが指定ポートで起動されていないか確認してください。ポート番号を変更するなどの対応したあと，再起動してください。

KAVU6105-E

Specified port number is out of range. Could not start job status notification process (host name:論理ホスト名, port number:ポート番号).

指定されたポート番号の範囲不正のため状態通知プロセス(ホスト名:論理ホスト名，ポート番号:ポート番号)の起動に失敗しました

ポート番号は，1,024〜65,535の範囲の値を指定できます。

（S）

デーモンの起動処理を中止します。

（O）

正しいポート番号を設定したあと，再起動してください。

KAVU6106-E

Insufficient memory (reason code:要因番号). Could not start job status notification process (host name:論理ホスト名, port number:ポート番号).

メモリー不足のため状態通知プロセス(ホスト名:論理ホスト名，ポート番号:ポート番号)の起動に失敗しました(要因番号:要因番号)

メモリー不足のため，状態通知プロセスの起動に失敗しました。

（S）

デーモンの起動処理を中止します。

（O）

ほかの不要なアプリケーションを停止したあと，再起動してください。それでも，同じメッセージが出力される場合は，メモリー見積もりを見直してください。

KAVU6107-E

Job status notification process (host name:論理ホスト名, port number:ポート番号) is already running on the same host. (reason code:要因番号)

同じ論理ホスト上で状態通知プロセス(ホスト名:論理ホスト名，ポート番号:ポート番号)が起動中です(要因番号:要因番号)

同じ論理ホスト，および同じポート番号で，デーモンを二重起動できません。

（S）

デーモンの起動処理を中止します。

（O）

デーモンがすでに起動されていることを確認してください。ポート番号を変更するなどの対応をしたあと，再起動してください。

KAVU6108-E

Job status notification process (host name:論理ホスト名, port number:ポート番号) ended abnormally. (reason code:要因番号)

状態通知プロセス(ホスト名:論理ホスト名，ポート番号:ポート番号)が異常終了しました(要因番号:要因番号)

状態通知プロセスが異常終了しました。または，スケジューラーサービスの停止時およびjajs_killall.clusterコマンドの実行時にも出力されることがあります。

（S）

デーモンを停止します。

（O）

統合トレースログで停止要因を確認し，要因を取り除いたあと，再起動してください。

KAVU6109-E

Polling of job status notification process (host name:論理ホスト名, port number:ポート番号) ended abnormally. (reason code:要因番号)

状態通知プロセス(ホスト名:論理ホスト名，ポート番号:ポート番号)のポーリング処理が異常終了しました(要因番号:要因番号)

状態通知プロセスのポーリング処理が異常終了しました。

（S）

デーモンを停止します。

（O）

統合トレースログで停止要因を確認し，要因を取り除いたあと，再起動してください。

KAVU6200-I

Polling for the job status notification process (host name:ホスト名, port number:ポート番号) was started.

状態通知プロセス(ホスト名:ホスト名，ポート番号:ポート番号)のポーリング処理を開始しました

ジョブ実行制御の状態通知プロセスがポーリング処理を開始しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU6201-I

Polling for the job status notification process (host name:ホスト名, port number:ポート番号) ended normally.

状態通知プロセス(ホスト名:ホスト名，ポート番号:ポート番号)のポーリング処理が正常終了しました

ジョブ実行制御の状態通知プロセスのポーリング処理が正常終了しました。

（S）

処理を続行します。

KAVU6202-E

Data overflowed in the job status notification process(host name:論理ホスト名, port number:ポート番号), so the job status notification from the manager (論理ホスト名) is being ignored.

状態通知プロセス(ホスト名:論理ホスト名，ポート番号:ポート番号)の状態通知の登録数が上限を超えたためマネージャー(論理ホスト名)からの状態通知を無視しました

状態通知プロセスの状態通知の登録数が上限を超えたため，マネージャーからの状態通知を無視しました。

（S）

該当するジョブ状態通知を無視します。次回ポーリング時に最新状態を取得します。

（O）

JpqSetReport関数を発行していない場合は，ジョブの状態を確認してください。

KAVU6203-E

The job status report information (manager descriptor=マネージャー名, job number=ジョブ番号, job status=ジョブ状態) could not be restored because memory became insufficient.

メモリー不足のため状態通知情報(マネージャー名:マネージャー名，ジョブ番号:ジョブ番号，ジョブ状態:ジョブ状態)の復元に失敗しました

メモリー不足のため，状態通知情報の復元に失敗しました。

（S）

該当するジョブの状態通知情報が失われます。

（O）

該当するジョブのポーリング監視を再度設定してください。

KAVU6204-E

The job status report information (manager descriptor=マネージャー名, job number=ジョブ番号, job status=ジョブ状態) could not be restored.

状態通知情報(マネージャー名:マネージャー名，ジョブ番号:ジョブ番号，ジョブ状態:ジョブ状態)の復元に失敗しました

状態通知情報の復元に失敗しました。

（S）

該当するジョブの状態通知情報が失われます。

（O）

該当するジョブのポーリング監視を再度設定してください。

KAVU6205-E

The job status report information (manager descriptor=マネージャー名, job number=ジョブ番号, job status=ジョブ状態) was deleted because the job status report information was not acquired during the specified period.

規定時間の間状態通知情報の取得が行われなかったため状態通知情報(マネージャー名:マネージャー名，ジョブ番号:ジョブ番号，ジョブ状態:ジョブ状態)を削除しました

規定時間の間，状態通知情報の取得ができなかったため，状態通知情報を削除しました。

（S）

該当するジョブの状態通知情報が失われます。

（O）

該当するジョブのポーリング監視を再度設定してください。

KAVU6206-E

In the polling for the job status report process, a TCP/IP communication connection to the manager could not be made. (manager descriptor=マネージャー名, job number=ジョブ番号)

状態通知プロセスのポーリング処理でマネージャーへのTCP/IP通信接続ができませんでした(マネージャー名:マネージャー名，ジョブ番号:ジョブ番号)

状態通知プロセスのポーリング処理で，マネージャーへのTCP/IP通信接続ができませんでした。

（S）

該当するジョブは終了として通知されます。

（O）

マネージャーが起動していない場合はマネージャーを起動し，ジョブの状態を確認してください。

KAVU6207-E

In the polling for the job status report process, the manager's IP address could not be converted. (manager descriptor=マネージャー名, job number=ジョブ番号)

状態通知プロセスのポーリング処理でマネージャーのIPアドレス変換に失敗しました(マネージャー名:マネージャー名，ジョブ番号:ジョブ番号)

状態通知プロセスのポーリング処理で，マネージャーのIPアドレス変換に失敗しました。

（S）

該当するジョブは，終了として通知されます。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，ジョブの状態を確認してください。

KAVU6208-E

In the polling for the job status report process, the corresponding job did not exist. (manager descriptor=マネージャー名, job number=ジョブ番号)

状態通知プロセスのポーリング処理で該当するジョブが存在しません(マネージャー名:マネージャー名，ジョブ番号:ジョブ番号)

状態通知プロセスのポーリング処理で，該当するジョブがありません。

（S）

該当するジョブは，終了として通知されます。

（O）

マネージャー上に該当するジョブの情報が保存されていることを確認し，ジョブの状態を確認してください。

KAVU6209-E

In the polling for the job status report process, the specified queue or agent did not exist. (manager descriptor=マネージャー名, job number=ジョブ番号)

状態通知プロセスのポーリング処理で指定されたキューまたはエージェントが存在しません(マネージャー名:マネージャー名，ジョブ番号:ジョブ番号)

状態通知プロセスのポーリング処理で，指定されたキューまたはエージェントがありません。

（S）

該当するジョブは，終了として通知されます。

（O）

キュー，またはエージェントを確認し，ジョブの状態を確認してください。

KAVU6210-E

In the polling for the job status report process, you lack operator permission. (manager descriptor=マネージャー名, job number=ジョブ番号)

状態通知プロセスのポーリング処理で操作権限がありません(マネージャー名:マネージャー名，ジョブ番号:ジョブ番号)

状態通知プロセスのポーリング処理で，操作権限がありません。

（S）

該当するジョブは，終了として通知されます。

（O）

ポーリング設定時に指定したユーザーが，該当するジョブの情報を参照できることを確認したあと，ジョブの状態を確認してください。

KAVU6211-E

In the polling for the job status report process, an internal factor at the manager caused an error. (manager descriptor=マネージャー名, job number=ジョブ番号)

マネージャーの内部的要因のため状態通知プロセスのポーリング処理でエラーが発生しました(マネージャー名:マネージャー名，ジョブ番号:ジョブ番号)

マネージャーの内部的要因のため，状態通知プロセスのポーリング処理でエラーが発生しました。

（S）

該当するジョブは，終了として通知されます。

（O）

マネージャー側のログを確認して，エラー要因を取り除いたあと，ジョブの状態を確認してください。

KAVU6212-E

In the polling for the job status report process, an internal factor caused an error. (manager descriptor=マネージャー名, job number=ジョブ番号)

内部的要因のため状態通知プロセスのポーリング処理でエラーが発生しました(マネージャー名:マネージャー名，ジョブ番号:ジョブ番号)

内部的要因のため，状態通知プロセスのポーリング処理でエラーが発生しました。

（S）

該当するジョブは，終了として通知されます。

（O）

統合トレースログでこのメッセージの前後にKAVUで始まるメッセージが出力されているかを確認してください。出力されている場合は，そのメッセージの説明を参照してください。出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU6213-W

The file cannot be created because there is no path to the file specified as the acquisition destination of the standard output or standard error output file. (manager descriptor=マネージャー名, job number=ジョブ番号)

標準出力・標準エラー出力ファイル取得先として指定したファイルパスが無いためファイルを作成できません(マネージャー名:マネージャー名，ジョブ番号:ジョブ番号)

標準出力・標準エラー出力ファイル取得先として指定したファイルパスがないため，ファイルを作成できません。

（S）

該当するジョブの情報は，取得できています。

（O）

指定したパスを確認し，再度要求を発行してください。

KAVU6214-W

The file specified as the acquisition destination of the standard output or standard error output file could not be written. (manager descriptor=マネージャー名, job number=ジョブ番号)

標準出力・標準エラー出力ファイル取得先として指定したファイルの書き込みに失敗しました(マネージャー名:マネージャー名，ジョブ番号:ジョブ番号)

標準出力・標準エラー出力ファイル取得先として指定したファイルの書き込みに失敗しました。

（S）

該当するジョブの情報は取得できています。

（O）

指定したパスを確認し，再度要求を発行してください。

KAVU6215-W

Insufficient disk space. The file specified as the acquisition destination of the standard output or standard error output file cannot be written. (manager descriptor=マネージャー名, job number=ジョブ番号)

ディスクに空き容量が無いため標準出力・標準エラー出力ファイル取得先として指定したファイルが書き込みできません(マネージャー名:マネージャー名，ジョブ番号:ジョブ番号)

ディスクに空き容量がないため，標準出力・標準エラー出力ファイル取得先として指定したファイルが書き込みできません。

（S）

該当するジョブの情報は取得できています。

（O）

ディスクの空き容量を確認し，再度要求を発行してください。

KAVU6216-W

The file cannot be opened because some other process is using the file specified as the acquisition destination of the standard output or standard error output file. (manager descriptor=マネージャー名, job number=ジョブ番号)

標準出力・標準エラー出力ファイル取得先として指定したファイルが他のプロセスで使用中のためファイルをオープンできません(マネージャー名:マネージャー名，ジョブ番号:ジョブ番号)

標準出力・標準エラー出力ファイル取得先として，指定したファイルが他プロセスで使用中のためファイルをオープンできません。

（S）

該当するジョブの情報は取得できています。

（O）

エラーの要因を取り除き，再度要求を発行してください。

KAVU6217-W

The file specified as the acquisition destination of the standard output or standard error output file cannot be created. (manager descriptor=マネージャー名, job number=ジョブ番号)

標準出力・標準エラー出力ファイル取得先として指定したファイルを作成できません(マネージャー名:マネージャー名，ジョブ番号:ジョブ番号)

標準出力・標準エラー出力ファイル取得先として，指定したファイルを作成できません。

（S）

該当ジョブの情報は取得できています。

（O）

エラーの要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU6218-W

In the job status notification process, the job information was not acquired because the error occurred during TCP/IP communication. But the job might have ended normally. (manager descriptor=マネージャー名, job number=ジョブ番号)

状態通知プロセスのTCP/IP通信でエラーが発生したためジョブ情報が取得できませんでした。ジョブは正常終了している可能性があります(マネージャー名:マネージャー名，ジョブ番号:ジョブ番号)

状態通知プロセスがマネージャープロセスにジョブの状態を確認した際，TCP/IP通信でエラーが発生したため，ジョブ情報を取得できませんでした。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

JP1/AJS3 - Viewで表示されるジョブ状態は異常検出終了となりますが，マネージャーではジョブが正常終了しているおそれがあります。メッセージ中のジョブ番号を-jオプションに指定してjpqjobgetコマンドを実行し，ジョブ情報を確認してください。

KAVU6219-W

The operation will be retried because an error occurred during the database processing. (ホスト名,スケジューラーサービス名,ユニットID,実行ID,種別,保守情報)

データベース処理でエラーが発生したためリトライします(ホスト名,スケジューラーサービス名,ユニットID,実行ID,種別,保守情報)

データベース処理でエラーが発生したためリトライします。「種別」に表示される文字列とその意味を次に示します。

STDOUT：標準出力

STDERR：標準エラー出力

（S）

ジョブ実行制御のデータベース処理を再試行します。

KAVU6220-W

An error occurred during the database processing. (ホスト名,スケジューラーサービス名,ユニットID,実行ID,種別,保守情報)

データベース処理でエラーが発生しました(ホスト名,スケジューラーサービス名,ユニットID,実行ID,種別,保守情報)

データベース処理でエラーが発生しました。「種別」に表示される文字列とその意味を次に示します。

STDOUT：標準出力

STDERR：標準エラー出力

（S）

ジョブ実行制御のデータベース処理を中止し，ジョブ実行処理を続行します。

（O）

対処方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.15 外部DBを利用する場合のトラブルへの対処」を参照してください。

標準出力ファイルおよび標準エラー出力ファイルの情報が必要な場合は，再度ジョブを実行してください。

KAVU6221-W

The result file for the job exceeded the maximum size. (ホスト名,スケジューラーサービス名,ユニットID,実行ID,種別,上限値)

ジョブの結果ファイルのサイズが上限値を超えました(ホスト名,スケジューラーサービス名,ユニットID,実行ID,種別,上限値)

結果ファイル（標準出力ファイル，標準エラー出力ファイル）のサイズが上限値（キロバイト）を超えています。「種別」に表示される文字列とその意味を次に示します。

STDOUT：標準出力

STDERR：標準エラー出力

（S）

結果ファイルを上限値までデータベースに格納します。

（O）

ジョブ定義に結果ファイル（標準出力ファイル，標準エラー出力ファイル）を指定している場合は，エージェントホスト上の結果ファイルを参照してください。ジョブ定義に結果ファイルを指定していない場合は，結果ファイルのサイズを上限値未満に減らしたあと，再度ジョブを実行してください。

結果ファイルの情報が不要な場合は，対処は不要です。

KAVU7110-E

System call error occurred in initializing log process.

ログ出力制御の初期化でシステムエラーが発生しました

ログ出力制御の初期化で，システムエラーが発生しました。

（S）

デーモンの起動処理，またはコマンドの実行を中止します。

（O）

統合トレースログで停止要因を確認し，要因を取り除いたあと，サービスまたはデーモンを再起動してください。また，コマンドの場合は再実行してください。

KAVU7111-E

Logical contradiction occurred in initializing log process.

ログ出力制御の初期化で論理矛盾が発生しました

ログ出力制御の初期化で，論理矛盾が発生しました。

（S）

デーモンの起動処理，またはコマンドの実行を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU7112-E

Environment setting parameter (環境設定パラメーター=環境設定パラメーター値) on logical host (論理ホスト名) is invalid. Value (値) is used.

論理ホスト名(論理ホスト名)上の環境設定パラメーター(環境設定パラメーター＝環境設定パラメーター値)が不正です。値(値)を使用します

論理ホスト名上の環境設定パラメーターが不正です。

（S）

値を仮定してデーモンの起動処理，またはコマンドの実行を続行します。

（O）

共通定義情報の不正個所，または定義不十分な要因を取り除いてください。仮定された値が意図しない値の場合は，エラー要因を取り除いたあと，サービスまたはデーモンを再起動してください。また，コマンドの場合は再実行してください。

KAVU7113-E

An attempt to read the environment settings parameter (環境設定パラメーター) on the logical host (論理ホスト名) has failed (要因番号). The value (値) will be assumed.

論理ホスト名(論理ホスト名)上の環境設定パラメーター(環境設定パラメーター)の読み込みに失敗しました(要因番号)。値(値)を使用します

論理ホスト名上の環境設定パラメーターの読み込みに失敗しました。

（S）

値を仮定してデーモンの起動処理，またはコマンドの実行を続行します。

（O）

仮定された値が意図しない値の場合は，エラー要因を取り除いたあと，サービスまたはデーモンを再起動してください。また，コマンドの場合は再実行してください。エラー要因としてはメモリー不足が発生しているおそれがあります。統合トレースログで同時刻にメモリー不足のログが出力されているか確認してください。メモリー不足のログが出力されている場合は，メモリー見積もりを見直してください。ほかの不要なアプリケーションが起動されている場合はアプリケーションを停止してください。エラー要因がメモリー不足でない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU7200-E

Memory could not be allocated. (size:サイズ, module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

メモリーの確保に失敗しました(サイズ:サイズ，要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

メモリーの確保に失敗しました。

（S）

デーモンの起動処理，またはコマンドの実行を中止します。

（O）

ほかの不要なアプリケーションを停止したあと，サービスまたはデーモンを再起動してください。また，コマンドの場合は再実行してください。それでも，同じメッセージが出力される場合は，メモリー見積もりを見直してください。

KAVU7201-E

Startup of the job failed because the OS user (OSユーザー名) does not have permission to log on as a batch job.

OSユーザー(OSユーザー名)にバッチジョブとしてログオンの権限がないためジョブの起動に失敗しました

環境設定パラメーターUACAdministratorsExecに「1」を指定しているホストのOSユーザーに「バッチ ジョブとしてログオン」の権限がないため，ジョブの起動に失敗しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

セキュリティポリシーでOSユーザーに「バッチ ジョブとしてログオン」の権限を設定してからジョブを再実行してください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.22 UAC機能有効時にAdministrators権限でジョブを実行するための設定」を参照してください。

KAVU7220-E

Environment settings could not be read because logical host name (論理ホスト名) is invalid.

論理ホスト名(論理ホスト名)不正のため環境設定の読込みに失敗しました

論理ホスト名が不正のため，環境設定の読み込みに失敗しました。

（S）

デーモンの起動処理，またはコマンドの実行を中止します。

（O）

環境変数JP1_HOSTNAMEに指定された論理ホスト名に不正がないかを確認し，不正な要因を取り除いたあと，サービスまたはデーモンを再起動してください。また，コマンドの場合は再実行してください。

KAVU7221-E

Environment setting parameter (環境設定パラメーター=環境設定パラメーター値) on logical host (論理ホスト名) is invalid.

論理ホスト名(論理ホスト名)上の環境設定パラメーター(環境設定パラメーター=環境設定パラメーター値)が不正です

論理ホスト名上の環境設定パラメーターが不正です。

（S）

デーモンの起動処理，またはコマンドの実行を中止します。

（O）

共通定義情報の不正個所，または定義不十分な要因を取り除いたあと，サービスまたはデーモンを再起動してください。また，コマンドの場合は再実行してください。定義が正しく設定されているにもかかわらずこのメッセージが出力されている場合は，メモリー不足が発生しているおそれがあります。統合トレースログで同時刻にメモリー不足のログが出力されているか確認してください。メモリー不足のログが出力されている場合は，メモリー見積もりを見直してください。ほかの不要なアプリケーションが起動されている場合はアプリケーションを停止して，サービスまたはデーモンを再起動してください。また，コマンドの場合は再実行してください。

パラメーター名が「ReportStatusPort=」となっている場合は，JP1/AJS3 - Agentがインストールされているホスト上で「緊急実行コマンド」を実行したおそれがあります。JP1/AJS3 - Agent上では「緊急実行コマンド」は実行できません。

また，パラメーター名が「TraceLogPath=」となっている場合は，出力されたパスに対してコマンド，サービス，またはジョブを起動したOSユーザーの書き込み権限および読み込み権限が設定されていないおそれがあります。設定されていない場合は，書き込み権限および読み込み権限を設定してから，コマンド，サービス，またはジョブを再実行してください。

KAVU7222-E

A system error occurred while acquiring environment settings on logical host name (論理ホスト名). (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

論理ホスト名(論理ホスト名)上の環境設定取得処理にてシステムエラーが発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

論理ホスト名上の環境設定取得処理で，システムエラーが発生しました。

（S）

デーモンの起動処理，またはコマンドの実行を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU7223-E

A logical contradiction occurred while acquiring environment settings on logical host name (論理ホスト名). (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

論理ホスト名(論理ホスト名)上の環境設定取得処理にて論理矛盾が発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

論理ホスト名上の環境設定取得処理で，論理矛盾が発生しました。

（S）

デーモンの起動処理，またはコマンドの実行を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU7224-E

No physical host name can be acquired that corresponds to logical host name (論理ホスト名).

論理ホスト名(論理ホスト名)に対応する物理ホスト名が取得できません

論理ホスト名に対応する物理ホスト名が取得できません。

（S）

デーモンの起動処理，またはコマンドの実行を中止します。

（O）

共通定義情報の不正個所，または定義不十分な要因を取り除いたあと，サービスまたはデーモンを再起動してください。また，コマンドの場合は再実行してください。論理ホストのIPアドレスが解決できない場合もこのメッセージが出力されます。

hostsファイル，またはDNSサーバなどで，論理ホスト名からIPアドレスを求めることができるように，ネットワークが設定されているか確認してください。

KAVU7225-E

An environment setting on the logical host (論理ホスト名) is invalid, or memory became insufficient.

論理ホスト名(論理ホスト名)上の共通定義情報に誤りまたはメモリー不足が発生しました

指定された論理ホスト上の共通定義情報に誤り，またはメモリー不足が発生しました。

（S）

デーモンの起動処理，またはコマンドの実行を中止します。

（O）

共通定義情報の不正個所を取り除き，システムの空きメモリー容量を確認したあと，サービスまたはデーモンを再起動してください。また，コマンドの場合は再実行してください。

KAVU7226-E

An environment setting parameter (JP1HOSTS) on the logical host (論理ホスト名) is invalid.

論理ホスト名(論理ホスト名)上の共通定義情報のJP1HOSTS定義に誤りがあります

指定された論理ホスト上のjp1hosts情報またはjp1hosts2情報に誤りがあります。

（S）

デーモンの起動処理，またはコマンドの実行を中止します。

（O）

jp1hostsまたはjp1hosts2の情報を確認したあと，サービスまたはデーモンを再起動してください。また，コマンドの場合は再実行してください。

KAVU7227-E

Ineffective environment setting parameter (環境設定パラメーター=環境設定パラメーター値) on logical host (論理ホスト名) is specified.

論理ホスト名(論理ホスト名)上で無効な環境設定パラメーター(環境設定パラメーター=環境設定パラメーター値)が指定されています

環境設定で，無効となるパラメーターが設定されています。

（S）

デーモンの起動処理，またはコマンドの実行を中止します。

（O）

共通定義情報を見直したあと，サービスまたはデーモンを再起動してください。また，コマンドの場合は再実行してください。

Solarisを使用している場合，IsLimitWorkSizeパラメーターを指定すると，このエラーが発生します。Solarisを使用していてメッセージ中の環境設定パラメーターがIsLimitWorkSizeの場合は，IsLimitWorkSizeパラメーターを指定しないように共通定義情報を見直してください。

KAVU7228-W

No information can be output to the log file(ログファイルの出力先フォルダ) on logical host(論理ホスト名). (reason code:要因番号)

論理ホスト名（論理ホスト名）上のログファイル（ログファイルの出力先フォルダ）に出力できません(要因番号:要因番号)

ログファイルに出力できません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ログファイルの出力先フォルダが存在しないため，ログの出力に失敗しているおそれがあります。

ログファイルの出力先フォルダが存在しているか，確認してください。

ログファイルの出力先フォルダが削除されている場合，JP1/AJS3を上書きインストールする必要があります。また，論理ホストの場合は，クラスタの環境設定を再度行う必要があります。

KAVU7230-E

User mapping could not be initialized because logical host name (論理ホスト名) is invalid.

論理ホスト名(論理ホスト名)不正のためユーザーマッピング初期化処理に失敗しました

論理ホスト名が不正のため，ユーザーマッピングの初期化処理に失敗しました。

（S）

デーモンの起動処理を停止します。

（O）

共通定義情報の不正個所，または定義不十分な要因を取り除いたあと，サービスまたはデーモンを再起動してください。それでも解決しない場合は，プロセスのファイルオープン数の上限に達しているおそれがあるため，プロセスのファイルオープン数の上限に達していないことを確認して，サービスまたはデーモンを再起動してください。

KAVU7231-E

A system error occurred during the initialization of user mapping (論理ホスト名). (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

ユーザーマッピング初期化処理(論理ホスト名)にてシステムエラーが発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

ユーザーマッピングの初期化処理で，システムエラーが発生しました。

（S）

デーモンの起動処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU7232-E

A logical contradiction occurred during initialization of user mapping (論理ホスト名). (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

ユーザーマッピング初期化処理(論理ホスト名)にて論理矛盾が発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

ユーザーマッピングの初期化処理で，論理矛盾が発生しました。

（S）

デーモンの起動処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU7233-E

A Win32API error (Win32API関数名) occurred during of get user account. (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

アカウント取得処理でWin32APIエラー(Win32API関数名)が発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

ユーザーマッピングの初期化処理内部のアカウント取得処理で，Win32APIエラーが発生しました。

（S）

デーモンの起動処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU7234-E

The OS user name cannot be acquired. (reason code:要因番号)

OSユーザー名称が取得できません(要因番号:要因番号)

コマンドまたはプロセスを起動したユーザーのユーザー名が取得できませんでした。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

OSユーザーの登録，削除，またはパスワード変更などによってエラーが発生する場合があります。この場合は，OSユーザーの登録，削除，またはパスワード変更が終了したあとに，再実行してください。

KAVU7235-W

The user registered for assumed JP1 user is invalid. Assumed JP1 user was ignored.

JP1仮定ユーザー登録状態が不正です。JP1ユーザー仮定機能を無効にします。

JP1仮定ユーザーとして登録しようとしましたが，失敗しました。

（S）

JP1ユーザー仮定機能を無効にして，サービス起動を続行します。

（O）

jpregguestuserコマンドを使用して，JP1仮定ユーザーを削除したあと，JP1/AJS3サービスを再起動してください。JP1仮定ユーザー機能を使用する場合は，jpregguestuserコマンドを使用して，正しいJP1仮定ユーザーを登録したあと，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

KAVU7236-W

The port number for service(サービス名) on logical host(論理ホスト名) could not be acquired. Default value(ポート番号) is used.

論理ホスト(論理ホスト名)のサービス(サービス名)のポート番号が取得できません。デフォルト値(ポート番号)を使用します

指定された論理ホストのサービスのポート番号が取得できません。

（S）

デフォルトのポート番号を使用し，デーモンの起動，またはコマンドの実行を続行します。

（O）

servicesファイルのポート番号を見直したあと，サービスまたはデーモンを再起動してください。

KAVU7237-W

Environment setting parameter(環境設定パラメーター = 環境設定パラメーター値) on logical host(論理ホスト名) is invalid. Value(値) is used.

論理ホスト名(論理ホスト名)上の環境設定パラメーター(環境設定パラメーター=環境設定パラメーター値)が不正です。値(値)を使用します

論理ホスト名上の環境設定パラメーターが不正です。

（S）

値を仮定して処理を続行します。

（O）

環境設定上の不正個所，または定義不十分な要因を取り除いてください。仮定された値が意図しない値の場合は，エラー要因を取り除いたあと，再度要求を発行してください。

KAVU7238-E

A system call error occurred. (system call name : システムコール名, module : 要因個所[要因個所], reason code : 要因番号)

システムコールエラーが発生しました(システムコール名:システムコール名，要因個所:要因個所［要因個所］，要因番号:要因番号)

システムコールエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

システムコール名と要因番号からエラーの原因を判断してください。

要因番号には，システムエラー番号が出力されています。

システムコール名が「rename」で，要因番号が書き込み，および読み込み権限の不足の場合は，ジョブ実行環境のマネージャープロセス実行時のワークディレクトリに，JP1/AJS3を起動するユーザーの書き込み，および読み込み権限を設定してから，必要に応じて再起動してください。

エラーの原因が判断できない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU7240-E

A double start confirmation file (ファイル名) cannot be accessed.

二重起動確認ファイル(ファイル名)にアクセスできません

二重起動確認ファイルにアクセスできません。

（S）

デーモンを停止，またはコマンドの実行を中止します。

（O）

システムファイルディレクトリ（/var/opt/jp1ajs2/sys）下のロックファイル「.jpqmonlock」，「.jpqmanlock」，または「.jpqagtlock」を確認してください。

論理ホストの場合は，「.jpqmonlock.論理ホスト名」，「.jpqmanlock.論理ホスト名」，または「.jpqagtlock.論理ホスト名」というファイル名です。

システムファイルディレクトリまたはこれらのロックファイルが削除されている場合は，JP1/AJS3を再インストールする必要があります。また，論理ホストの場合は，クラスタの環境設定を再度行う必要があります。

クラスタの環境設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　17.2 クラスタ運用の環境設定」を参照してください。

KAVU7242-E

The port number for service(サービス名) on logical host(論理ホスト名) could not be acquired.

論理ホスト(論理ホスト名)のサービス(サービス名)のポート番号が取得できません

指定された論理ホストのサービスのポート番号が取得できません。

（S）

デーモンの起動処理を中止します。

（O）

servicesファイルを確認し，ポート番号を設定したあと，サービスまたはデーモンを再起動してください。

KAVU7530-E

A logical contradiction occurred in the mapping process for JP1 user (ユーザー名). (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

JP1ユーザー(ユーザー名)のマッピング処理にて論理矛盾が発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

JP1ユーザーのマッピング処理で，論理矛盾が発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU7531-E

A system error occurred in the mapping process for JP1 user (ユーザー名). (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

JP1ユーザー(ユーザー名)のマッピング処理にてシステムエラーが発生しました(要因個所:要因個所[要因個所]，要因番号:要因番号)

JP1ユーザーのマッピング処理で，システムエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU7532-E

JP1 user account (host name=論理ホスト名, JP1 user name=ユーザー名) could not be mapped.

JP1ユーザーアカウント(ホスト名=論理ホスト名，JP1ユーザー名=ユーザー名)のユーザーマッピングに失敗しました

ユーザーマッピング定義にユーザー名のJP1ユーザーアカウントは見つかりませんでした。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ユーザーマッピング定義に誤りがあると思われます。次のことを確認してください。

ユーザーマッピング定義で，該当するJP1ユーザーを登録していない。

ユーザーマッピング定義で，存在しないOSユーザーを登録している。

ユーザーマッピング定義で，OSユーザーのパスワードを誤って登録している。

ajsentryコマンドを使用してジョブネットを登録するとき，マッピングされていないOSユーザーで登録している。

ユーザーマッピング定義に誤りがない場合，メモリー不足が発生しているおそれがあります。その場合は，メモリー見積もりを見直してください。

KAVU7533-E

The execution user(ユーザー名) mapped from JP1 user(host name=論理ホスト名, JP1 user name=ユーザー名) is invalid.(reason code:要因番号)

JP1ユーザー(ホスト名=論理ホスト名，JP1ユーザー名=ユーザー名)からユーザーマッピングした実行ユーザー(ユーザー名)は使用できません(要因番号:要因番号)

ユーザーマッピングした実行ユーザー名が無効です。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

要因番号には，次の値が表示されます。

Windowsの場合

Win32APIのGetLastError関数で取得した値

UNIXの場合

errnoで取得した値

要因番号に対する原因と対処方法を次に示します。

Windowsの場合

要因番号：1326

ジョブを実行するOSユーザーのアクセストークンを取得できないおそれがあります。次のことを確認してください。

・ジョブの実行ユーザーがドメインユーザーの場合は，ドメインコントローラーの状態が原因となる場合があります。ユーザーアカウントを参照するため，ドメインユーザーがログオンできる状態になっている必要があります。JP1/AJS3は，ドメインコントローラーの数や状態を意識して動作していません。ジョブの実行中にドメインコントローラーを再起動するような場合は注意してください。

・Win32API関数の一時的エラーによって，アクセストークンを取得できない場合があります。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.4.1 ジョブ実行時のユーザーアカウント」を参照してください。

要因番号：1330

JP1/AJS3サービスのアカウントと異なるユーザーアカウントでジョブを実行している場合は，ユーザーのパスワードの期限が満了していないかを確認してください。

要因番号：1385

統合トレースログでこのメッセージの前後にメッセージKAVU7201-Eが出力されているかを確認してください。出力されている場合は，そちらのメッセージの説明も参照してください。

メッセージKAVU7201-Eが出力されていない場合は，セキュリティポリシーでOSユーザーに「ローカル ログオン」の権限を設定してからジョブを再実行してください。

要因番号：1792

JP1/AJS3サービスのアカウントと異なるユーザーアカウントでジョブを実行している場合は，Net Logonサービスが起動されているかどうかを確認してください。

要因番号：1909

ジョブを実行するOSユーザーのアカウントがロックアウトしているおそれがあります。ジョブを実行したOSユーザーに対して不正なパスワードが指定されていないかを確認してください。

アカウントがロックアウトしていた場合は，アカウントのロックアウトを解除し，ジョブを再実行してください。

アカウントのロックアウトの解除方法については，Microsoftのホームページなどで確認してください。

UNIXの場合

ジョブを実行するOSユーザーが登録されているにもかかわらず，OSユーザーの登録，削除，またはパスワード変更などによってOSのシステムコールで一時的なエラーが発生する場合があります。この場合は，OSユーザーの登録，削除，またはパスワード変更が終了したあとに，ジョブを再実行してください。

なお，ユーザー情報取得時のリトライの設定は変更できます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.20 ユーザー情報取得時のリトライを変更する設定」を参照してください。

上記以外の場合は，ユーザーマッピング定義に不適切なOSユーザーを登録しているおそれがあります。次の点について確認し，該当する場合は，適切なOSユーザーを登録してください。

存在しないOSユーザーを登録している。

OSユーザーのパスワードを誤って登録している。

アカウントが無効であるOSユーザーを登録している。

ログオンの権限がないOSユーザーを登録している。

ユーザーマッピング定義に誤りがない場合，メモリー不足が発生しているおそれがあります。その場合は，メモリー見積もりを見直してください。

また，Windowsの場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.17 ジョブ実行時にアクセストークンを再利用するための設定」を有効にし，アクセストークンを再利用することによって，発生頻度を抑えられます。

KAVU7534-E

JP1 user account (host name=論理ホスト名, JP1 user name=ユーザー名) does not correspond to execution user name (ユーザー名).

JP1ユーザーアカウント(ホスト名=論理ホスト名，JP1ユーザー名=ユーザー名)と実行ユーザー名(ユーザー名)が対応しません

JP1ユーザーアカウントと実行ユーザー名が対応しません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

ユーザーマッピング定義に誤りがあると思われます。次のことを確認してください。

ユーザーマッピング定義で，存在しないOSユーザーを登録している。

ユーザーマッピング定義で，OSユーザーのパスワードを誤って登録している。

KAVU7535-E

A Win32API error (Win32API関数名) occurred during of check Administrator account. (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

管理者権限チェック処理でWin32APIエラー(Win32API関数名)が発生しました(要因個所:要因個所［要因個所］，要因番号:要因番号)

JP1ユーザーのマッピング処理内部の管理者権限チェック処理で，Win32APIエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU7536-W

The event service could not be initialized. (ホスト名, スケジューラーサービス名, 保守情報1, 保守情報2)

イベントサービスの初期化に失敗しました (ホスト名, スケジューラーサービス名, 保守情報1, 保守情報2)

イベントサービスの初期化に失敗しました。スケジューラーサービスを再起動するまで，JP1イベントは発行されません。

（S）

処理を続行します。

（O）

システムリソースが不足していないかを確認したあと，スケジューラーサービスを再起動してください。

KAVU8901-E

An attempt to obtain a list of scheduler services failed. (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

スケジューラーサービスの一覧取得に失敗しました(要因個所:要因個所[要因個所],要因番号:要因番号)

jajs_migrateコマンドでのJP1/AJS3のセットアップ処理で，ジョブ実行制御の環境設定パラメーターの移行処理中に，スケジューラーサービスの一覧の取得に失敗しました。

（S）

JP1/AJS3のセットアップ処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU8904-I

Processing of migrating the environment setting parameters of job execution control started.

ジョブ実行制御の環境設定パラメーター移行処理を開始します

ジョブ実行制御の環境設定パラメーター移行処理を開始します。この処理は，jajs_migrateコマンドでのJP1/AJS3のセットアップ処理の一部です。

（S）

JP1/AJS3のセットアップ処理を続行します。

KAVU8905-E

Processing of migrating the environment setting parameters of job execution control ended abnormally. (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

ジョブ実行制御の環境設定パラメーター移行処理が異常終了しました(要因個所:要因個所[要因個所],要因番号:要因番号)

ジョブ実行制御の環境設定パラメーター移行処理が異常終了しました。この処理は，jajs_migrateコマンドでのJP1/AJS3のセットアップ処理の一部です。

（S）

JP1/AJS3のセットアップ処理を中止します。

（O）

このメッセージの直前に出力されているメッセージの対処方法に従ってください。対処したあと，jajs_migrateコマンドを再実行してください。

KAVU8906-E

An attempt to register the environment setting parameters of job execution control failed. (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

ジョブ実行制御の環境設定パラメーターの登録が失敗しました(要因個所:要因個所[要因個所],要因番号:要因番号)

jajs_migrateコマンドでのJP1/AJS3のセットアップ処理で，ジョブ実行制御の環境設定パラメーターの移行処理中に，環境設定パラメーターの登録に失敗しました。

（S）

JP1/AJS3のセットアップ処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU8907-I

Processing of migrating the environment setting parameters of job execution control ended normally.

ジョブ実行制御の環境設定パラメーター移行処理が正常終了しました

ジョブ実行制御の環境設定パラメーター移行処理が正常終了しました。この処理は，jajs_migrateコマンドでのJP1/AJS3のセットアップ処理の一部です。

（S）

JP1/AJS3のセットアップ処理を続行します。

KAVU8908-I

Job information delete process started.

ジョブ情報の削除処理を開始します

ジョブ情報の削除処理を開始します。この処理は，jajs_migrateコマンドでのJP1/AJS3のセットアップ処理の一部です。

（S）

JP1/AJS3のセットアップ処理を続行します。

KAVU8909-E

Could not change the current directory. (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

作業ディレクトリが変更できませんでした(要因個所:要因個所[要因個所],要因番号:要因番号)

jajs_migrateコマンドでのJP1/AJS3のセットアップ処理で，ジョブ情報の削除処理の実行中に作業ディレクトリを変更しようとしましたが，できませんでした。

（S）

JP1/AJS3のセットアップ処理を中止します。

（O）

作業ディレクトリとして使用するのは，ジョブ実行環境マネージャープロセス実行時のワークディレクトリです。定義キー[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQMANAGER¥Process]の環境設定パラメーターWorkPathに指定したディレクトリの有無を確認してください。

環境設定パラメーターWorkPathのデフォルト値などの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5.2(1) WorkPath（マネージャープロセス用）」を参照してください。

作業ディレクトリがない場合は，作成してからjajs_migrateコマンドを再実行してください。作業用ディレクトリがある場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU8910-E

An attempt to output the job execution environment files failed. (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

ジョブ実行環境のファイル出力に失敗しました(要因個所:要因個所[要因個所],要因番号:要因番号)

jajs_migrateコマンドでのJP1/AJS3のセットアップ処理で，ジョブ情報の削除処理の実行中に，ジョブ実行環境のファイル出力に失敗しました。

（S）

JP1/AJS3のセットアップ処理を中止します。

（O）

JP1/AJS3サービスが停止していることを確認してください。JP1/AJS3サービスが起動している場合は，停止したあとjajs_migrateコマンドを再実行してください。JP1/AJS3サービスが停止している場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU8911-E

An attempt to obtain the path for the job execution environment database failed. (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

ジョブ実行環境データベースのパス取得に失敗しました(要因個所:要因個所[要因個所],要因番号:要因番号)

jajs_migrateコマンドでのJP1/AJS3のセットアップ処理で，ジョブ情報の削除処理の実行中に，ジョブ実行環境データベースのパス取得に失敗しました。

（S）

JP1/AJS3のセットアップ処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU8912-E

An attempt to delete the folder that contains the job execution environment database failed. (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

ジョブ実行環境データベース格納フォルダの削除に失敗しました(要因個所:要因個所[要因個所],要因番号:要因番号)

jajs_migrateコマンドでのJP1/AJS3のセットアップ処理で，ジョブ情報の削除処理の実行中に，ジョブ実行環境データベース格納フォルダの削除に失敗しました。

（S）

JP1/AJS3のセットアップ処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU8913-E

An attempt to re-create the job execution environment database failed. (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

ジョブ実行環境データベースの再作成に失敗しました(要因個所:要因個所[要因個所],要因番号:要因番号)

jajs_migrateコマンドでのJP1/AJS3のセットアップ処理で，ジョブ情報の削除処理の実行中に，ジョブ実行環境データベースの再作成に失敗しました。

（S）

JP1/AJS3のセットアップ処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVU8914-I

The job information delete processing ended normally.

ジョブ情報の削除処理が正常終了しました

ジョブ情報の削除処理が正常終了しました。この処理は，jajs_migrateコマンドでのJP1/AJS3のセットアップ処理の一部です。

（S）

JP1/AJS3のセットアップ処理を続行します。

KAVU8915-E

The job information delete processing ended abnormally. (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

ジョブ情報の削除処理が異常終了しました(要因個所:要因個所[要因個所],要因番号:要因番号)

ジョブ情報の削除処理が異常終了しました。この処理は，jajs_migrateコマンドでのJP1/AJS3のセットアップ処理の一部です。

（S）

JP1/AJS3のセットアップ処理を中止します。

（O）

このメッセージの直前に出力されているメッセージの対処方法に従ってください。対処したあと，jajs_migrateコマンドを再実行してください。

KAVU8916-I

Processing of analyzing the job execution environment database started.

ジョブ実行環境データベースの解析処理を開始します

ジョブ実行環境データベースの解析処理を開始します。この処理は，jajs_migrateコマンドでのJP1/AJS3のセットアップ処理の一部です。

（S）

JP1/AJS3のセットアップ処理を続行します。

KAVU8917-I

Processing of analyzing the job execution environment database ended normally.

ジョブ実行環境データベースの解析処理が正常終了しました

ジョブ実行環境データベースの解析処理が正常終了しました。この処理は，jajs_migrateコマンドでのJP1/AJS3のセットアップ処理の一部です。

（S）

JP1/AJS3のセットアップ処理を続行します。

KAVU8918-E

Processing of analyzing the job execution environment database ended abnormally. (module:要因個所[要因個所], reason code:要因番号)

ジョブ実行環境データベースの解析処理が異常終了しました(要因個所:要因個所[要因個所],要因番号:要因番号)

ジョブ実行環境データベースの解析処理が異常終了しました。この処理は，jajs_migrateコマンドでのJP1/AJS3のセットアップ処理の一部です。

（S）

JP1/AJS3のセットアップ処理を中止します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

6　KAVVで始まるメッセージ（JP1/AJS3 - Viewに関するメッセージ）

KAVVで始まるメッセージ（JP1/AJS3 - Viewに関するメッセージ）について説明します。

6.1　KAVVで始まるメッセージの一覧

KAVVで始まるメッセージ（JP1/AJS3 - Viewに関するメッセージ）の一覧を次に示します。

KAVV100-E

During 処理名 例外名 occurred. JP1/AJS3 - View will now end. Detailed information: 詳細情報1, 詳細情報2

処理名中に例外名が発生しました。JP1/AJS3 - Viewを終了します。詳細情報：詳細情報1，詳細情報2

「処理名」の処理中に「例外名」の例外が発生しました。

（S）

JP1/AJS3 - Viewを終了します。

（O）

次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

画面のハードコピー

JP1/AJS3 - Viewのログファイル

JP1/AJS3 - Viewのログファイルはこのメッセージダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックしたあとに採取してください。

KAVV101-E

During (処理名) memory became insufficient. JP1/AJS3 - View will now end. detailed information: 詳細情報1, 詳細情報2

（処理名）中にメモリ不足が発生しました。JP1/AJS3 - Viewを終了します。詳細情報：詳細情報1，詳細情報2

「処理名」の処理中にメモリー不足が発生しました。

（S）

JP1/AJS3 - Viewを終了します。

（O）

JP1/AJS3 - Viewで使用するメモリーサイズを変更してから，JP1/AJS3 - Viewを再起動してください。

メモリーサイズの変更は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.2.5 メモリー所要量を設定する」を参照してください。

KAVV102-E

A required class file (クラスファイル名) was not found.

必要なクラスファイル（クラスファイル名）が見つかりません。JP1/AJS3 - Viewが正しくインストールされているか確認してください。

JP1/AJS3 - Viewの実行に必要なクラスファイルが見つかりません。

（S）

JP1/AJS3 - Viewを終了します。

（O）

JP1/AJS3 - Viewの構成が壊れていることが考えられます。修復インストールしてください。

KAVV103-E

The value in the keyword (キーワード名) in the setting file (ファイル名) is specified incorrectly. The default value (デフォルト値) will be assumed and processing will continue.

設定ファイル（ファイル名）のキーワード（キーワード名）に指定されている値に誤りがあります。デフォルト値（デフォルト値）を仮定して処理を続行します。

設定ファイルのキーワードを誤って指定しています。

（S）

「デフォルト値」を仮定して処理を続行します。

（O）

「キーワード名」に指定している値を修正したあと，JP1/AJS3 - Viewを再起動してください。

KAVV107-E

An error occurred while outputting the setting file (ファイル名).

設定ファイル（ファイル名）の出力でエラーが発生しました。

設定ファイルの出力処理でエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

設定ファイル格納フォルダ以下のファイルに対するアクセス権がない

ディスクの空き容量が不足している

他プログラムで編集中である

設定ファイルの属性に「隠しファイル」が設定されている

設定ファイルが破損している

設定ファイル格納フォルダの場所は次のとおりです。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いてください。

設定ファイルが破損している場合，環境設定が失われる，JP1/AJS3 - Viewが異常終了する，JP1/AJS3 - Viewが起動しない，などの問題が発生するおそれがあります。問題が発生した場合，JP1/AJS3 - Viewがすべて終了していることを確認したあとに，メッセージ中の「ファイル名」に表示された設定ファイルを問題が発生する前のバックアップからリカバリーするか，または設定ファイルを削除したあとにJP1/AJS3 - Viewを起動し，環境設定をし直してください。

解決できない場合は，JP1/AJS3 - Viewの構成が壊れていることが考えられます。修復インストールしてください。

KAVV108-E

An error occurred while inputting the setting file (ファイル名).

設定ファイル（ファイル名）の入力でエラーが発生しました。

設定ファイルの入力処理でエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

設定ファイル格納フォルダ以下のファイルに対するアクセス権がない

ディスクの空き容量が不足している

他プログラムで編集中である

設定ファイルが破損している

設定ファイル格納フォルダの場所は次のとおりです。

ファイル名の拡張子が「.cjx」以外の場合

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf

ファイル名の拡張子が「.cjx」の場合

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥custom.dir

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いてください。

設定ファイルが破損している場合，環境設定が失われる，JP1/AJS3 - Viewが異常終了する，JP1/AJS3 - Viewが起動しない，などの問題が発生するおそれがあります。問題が発生した場合，JP1/AJS3 - Viewがすべて終了していることを確認したあとに，メッセージ中の「ファイル名」に表示された設定ファイルを問題が発生する前のバックアップからリカバリーするか，または設定ファイルを削除したあとにJP1/AJS3 - Viewを起動し，環境設定をし直してください。

解決できない場合は，JP1/AJS3 - Viewの構成が壊れていることが考えられます。修復インストールしてください。

KAVV109-E

Enter the values (下限値) - (上限値) in (フィールド名).

（フィールド名）には（下限値）-（上限値）の値を入力してください。

「フィールド名」に値を誤って入力しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

「フィールド名」に「下限値」-「上限値」の値を再入力してください。

KAVV110-E

The specified (オブジェクト) has already been defined.

指定された（オブジェクト）は既に定義されています。

指定された「オブジェクト」はすでに定義されています。

（S）

処理を中断します。

（O）

重複しないオブジェクト（名称，番号）を再入力してください。

KAVV111-E

Enter the (フィールド名).

（フィールド名）を入力してください。

「フィールド名」を入力していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

「フィールド名」の値を入力してください。

KAVV112-E

A period (.) and an at sign (@) cannot be specified at the beginning of the (オブジェクト).

（オブジェクト）の先頭に「.（ピリオド）」や「@」は指定できません。

「オブジェクト」の先頭に指定できない，「.（ピリオド）」または「@」を指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

「オブジェクト」の先頭に，「.（ピリオド）」または「@」のない名称を再入力してください。

KAVV113-E

The unit name is duplicated.

ユニット名が重複しています。

指定したユニット名は重複しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

同一ユニット階層内では重複しないユニット名を指定してください。

KAVV114-E

The log output processing could not be initialized. Detailed information (詳細情報1, 詳細情報2)

ログ出力処理の初期化に失敗しました。詳細情報（詳細情報1，詳細情報2）

ログ出力処理の初期化処理でエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

ログフォルダ以下のファイルに対するアクセス権がない

ディスクの空き容量が不足している

ログフォルダの場所は次のとおりです。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥log

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いてください。解決できない場合は，JP1/AJS3 - Viewの構成が壊れていることが考えられます。修復インストールしてください。

KAVV115-E

The log could not be output. Detailed information (詳細情報1, 詳細情報2)

ログの出力に失敗しました。詳細情報（詳細情報1，詳細情報2）

ログ出力処理でエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

ログフォルダ以下のファイルに対するアクセス権がない

ディスクの空き容量が不足している

ログフォルダの場所は次のとおりです。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥log

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いてください。解決できない場合は，JP1/AJS3 - Viewの構成が壊れていることが考えられます。修復インストールしてください。

KAVV116-E

Select a unit.

ユニットを選択してください。

ユニットが選択されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

操作対象のユニットを選択してください。

KAVV117-E

Select a schedule that you want to change from the list of executions.

実行一覧から変更する予定を選択してください。

実行結果リストで操作対象の世代を選択していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

実行結果リストから操作対象の世代を選択して，再度操作してください。

KAVV118-E

The setting file (ファイル名) was not found.

設定ファイル（ファイル名）が見つかりません。

JP1/AJS3 - Viewの起動に必要な設定ファイル（ファイル名）が見つかりません。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Viewの構成が壊れていることが考えられます。修復インストールしてください。

KAVV119-E

An error occurred while displaying the message box.

メッセージボックスの表示処理でエラーが発生しました。

メッセージボックスの表示処理でエラーが発生しました。

（S）

メッセージボックスの表示でエラーが発生したことをログに出力します。

（O）

次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

JP1/AJS3 - Viewのログファイル

KAVV120-E

The unit cannot be specified in an exclusive jobnet.

自ユニットを排他ジョブネットに指定することはできません。

自ジョブネットは排他ジョブネットに指定できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

排他ジョブネットには，同一ユニット階層にある自ジョブネット以外のジョブネットまたはプランニンググループを指定してください。

KAVV121-E

The value in the keyword (キーワード名) in the setting file (ファイル名) is specified incorrectly. The specification will be ignored and processing will continue.

設定ファイル（ファイル名）のキーワード（キーワード名）に指定されている値に誤りがあります。指定を無視して処理を続行します。

設定ファイルのキーワードを誤って指定しています。

（S）

指定を無視して処理を続行します。

（O）

キーワードに正しい値を設定したあと，JP1/AJS3 - Viewを再起動してください。

KAVV122-E

The value in the keyword (jajsDisableMenu) of the common definition in the manager (マネージャー名) is specified incorrectly. The specification will be ignored and processing will continue. Detailed information: "値1", "値2", ..., "値n"

マネージャ（マネージャー名）の共通定義情報のキーワード（jajsDisableMenu）に指定されている値に誤りがあります。指定を無視して処理を続行します。詳細情報："値1", "値2", ..., "値n"

接続先のJP1/AJS3 - Managerで設定するJP1/AJS3 - Viewのカスタマイズファイル（jajsDisableMenu）に誤りがあります。

（S）

指定を無視して処理を続行します。

（O）

接続先のJP1/AJS3 - Managerで，カスタマイズファイル（jajsDisableMenu）の誤った値（"値1", "値2", ..., "値n"）を正しく定義したあと，再度JP1/AJS3 - Viewでログインしてください。

カスタマイズファイル（jajsDisableMenu）で指定する値については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.3.9 特定のメニューを不活性にする」を参照してください。

KAVV124-E

The help file could not be restarted.

ヘルプファイルの起動に失敗しました。

ヘルプファイルの起動に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

htmファイルとブラウザーが正しく関連づけられているかを確認してください。

KAVV125-I

Two or more units are being processed. Please wait...

複数ユニットを処理中です。しばらくお待ちください...

複数ユニットを処理していることを通知するメッセージです。

（S）

応答を待ちます。

（O）

処理を中断する場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KAVV126-I

Now connecting with the Manager. Please wait.

マネージャと接続中です。しばらくお待ちください。

マネージャーとの通信待ちメッセージです。

（S）

マネージャーとの通信中であることを通知しました。

（O）

操作・編集をキャンセルしたい場合は，［キャンセル］ボタンをクリックしてください。続行したい場合は，メッセージダイアログボックスが閉じるまで待ってください。

KAVV127-E

Enter the (フィールド名).

（フィールド名）を入力してください。

「フィールド名」に値を入力していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

「フィールド名」に値を入力してください。

KAVV128-I

When only the calendar is packaged, the calendar information will be overwritten to the job group specified as an import destination.

カレンダーのみをパッケージングする場合，インポート先に指定されたジョブグループにカレンダー情報が上書きされます。

パッケージングする場合の注意事項です。

（S）

パッケージングする場合の注意を通知しました。

（O）

カレンダー情報を上書きしたくない場合は，［OK］ボタンをクリックしたあと，チェックを外した状態にしてください。

KAVV130-E

Specify the root jobnet. (ユニット名)

ルートジョブネットを指定してください。（ユニット名）

選択された操作は，「ユニット名」に対しては実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ルートジョブネットを選択したあと再度操作してください。

KAVV131-E

Specify a jobnet. (ユニット名)

ジョブネットを指定してください。（ユニット名）

選択された操作は，「ユニット名」に対しては実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットを選択したあと再度操作してください。

KAVV132-E

A unit that is cut or copied was not found.

コピー・切り取りされているユニットがありません。

コピーまたは切り取りをされているユニットがないため，貼り付けを行うことはできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

貼り付けを行う前にコピーまたは切り取りをしてください。

KAVV134-E

You cannot paste a unit of a different scheduler service.

異なるスケジューラーサービスのユニットは貼り付けられません。

異なるスケジューラーサービスのユニットを貼り付けようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

同じスケジューラーサービスにあるユニットをコピー，または切り取りをしたあと，貼り付けをしてください。

KAVV137-E

Specify a value greater than (最小値) in the field (フィールド名).

（フィールド名）には（最小値）以上の値を指定してください。

「フィールド名」に「最小値」より小さい値を指定しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

「最小値」以上の値を指定してください。

KAVV138-E

Add a unit name to the (フィールド名).

（フィールド名）にユニット名を追加してください。

「フィールド名」にユニット名を追加してください。

（S）

処理を中断します。

（O）

［退避］を行う場合は［ユニットの要素］から［退避の対象］に退避させるユニットを追加してください。［回復］を行う場合は［退避ファイル］から［回復の対象］に回復させるユニット（退避ファイル）を追加してください。

KAVV140-E

The keyword (キーワード名) of the login information file (ファイル名) is not specified.

ログイン情報ファイル（ファイル名）のキーワード（キーワード名）が指定されていません。

ログイン情報ファイルに，「キーワード名」が設定されていないため，自動ログインできませんでした。次の原因が考えられます。

「キーワード名」を設定していない

「キーワード名」の前後に空白文字またはタブ記号などが含まれている

（S）

自動ログイン処理を中断し，［ログイン］画面を表示します。

（O）

［ログイン］画面で必要な情報を入力したあと，ログインしてください。

また，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajs」を参照し，ログイン情報ファイルの内容を確認してください。

KAVV141-E

This operation is executable only during exclusive editing.

この操作は，排他編集中のみ実行可能です。

選択された操作は，排他編集モードでないと実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

［ジョブネットエディタ］ウィンドウの［排他編集］がチェックされた状態にしたあと，再度操作してください。

KAVV142-E

This operation cannot be executed because the map information is being loaded.

マップ情報の読み込み中のため，この操作は実行できません。

選択された操作は，マップ情報の読み込み中のため実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

マップ情報の読み込みが完了したあと，再度操作してください。

KAVV143-E

There is no place to paste.

貼り付ける場所がありません。

貼り付ける場所がありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

マップサイズを大きくしたあと，または不要なユニットを削除したあと，再度操作してください。

KAVV144-E

This operation is not possible when two or more units are selected.

複数選択中に，この操作は行えません。

この操作は複数選択中に実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニットを一つだけ選択したあと，再度操作してください。

KAVV145-E

Two or more units are selected.

ユニットが複数選択されています。

選択された操作は，ユニットが複数選択されているため実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニットを一つだけ選択したあと，再度操作してください。

KAVV146-E

Select a jobnet.

ジョブネットを選択してください。

選択された操作は，ジョブネットが選択されていないため実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットを選択したあと，再度操作してください。

KAVV147-E

The upper jobnet does not exist.

親ジョブネットがありません。

ルートジョブネットを表示している状態で，親ジョブネットを表示しようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

現在表示しているジョブネットの階層を確認してください。

KAVV148-E

Specify (フィールド名).

（フィールド名）を指定してください。

「フィールド名」を指定していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

「フィールド名」に値を入力して，再度操作してください。

KAVV149-E

Specify both start and end days in the fixed schedule period.

確定期間には開始日と終了日の両方を指定してください。

確定期間の開始日と終了日の両方が指定されていないため，確定実行登録できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

確定期間を指定して確定実行登録する場合は，開始日と終了日の両方を指定してください。

KAVV150-E

Specify the fixed schedule period or the number of future generations.

確定期間または未来世代数を指定してください。

確定期間，または未来世代数が指定されていないため，確定実行登録できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

確定実行登録する場合は確定期間，または未来世代数を指定してください。

KAVV151-E

For the beginning date of the fixed schedule period, specify a date before the end day.

確定期間の開始日には終了日以前の日付を指定してください。

確定期間の開始日に，終了日よりあとの日付が指定されているため，確定実行登録できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

確定期間を指定して確定実行登録する場合は，開始日には終了日以前の日付を指定してください。

KAVV152-E

No schedule exists. (ユニット名)

スケジュールが存在しません。（ユニット名）

操作対象世代が指定されていないため，操作できません。

次の原因が考えられます。

実行IDがなくなった

登録解除された

擬似予定に対して操作しようとした

未登録ユニットの実行予定に対して操作しようとした

（S）

処理を中断します。

（O）

予定または結果を選択したあと，再度操作してください。

KAVV153-E

The root job group cannot be deleted.

ルートジョブグループは削除できません。

ルートジョブグループを削除しようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ルートジョブグループ以外のユニットを削除してください。

KAVV154-E

The root jobnet cannot be deleted.

ルートジョブネットは削除できません。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウで，ルートジョブネットを削除しようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウでルートジョブネットを削除してください。

KAVV155-E

Select a jobnet.

ジョブネットを選択してください。

操作対象のジョブネットが選択されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットを選択したあと，再度操作してください。

KAVV156-E

Select a job group.

ジョブグループを選択してください。

操作対象のジョブグループが選択されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブグループを選択したあと，再度操作してください。

KAVV158-E

Only an event icon can be used as a start condition.

起動条件で使用できるのはイベントアイコンのみです。

起動条件に対して，イベントアイコン以外のユニットを配置しようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

起動条件にはイベントアイコンだけを配置してください。

KAVV159-E

A relation cannot be used as a start condition.

起動条件で関連線を設定することはできません。

起動条件のユニット間で関連線を設定しようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

起動条件のユニット間には関連線は設定できません。

KAVV160-E

There is no (Jobnet Monitor|Detailed Information) that can be displayed in (Status|Result|Next Schedule)

（ジョブネットモニタ|詳細情報）で表示できる（状態|結果|次回予定）はありません。

指定された世代（状態，結果，次回予定）が操作対象のジョブネットにないため，［ジョブネットモニタ］ウィンドウ，または［詳細情報］を表示できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

状態または結果を指定する前には，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウで対応する世代に対する状態が表示されていることを確認してください。

未登録のジョブネットに対しては［ジョブネットモニタ］ウィンドウまたは［詳細情報］の表示はできません。

KAVV161-E

Select a job group or a jobnet.

ジョブグループまたはジョブネットを選択してください。

操作対象のジョブグループ，またはジョブネットが選択されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブグループ，またはジョブネットを選択したあと，再度操作してください。

KAVV162-E

(ユニット名) was not found. It might have been deleted or the unit complete name might have been changed. Explore the hierarchy again.

（ユニット名）が見つかりません。削除されたかユニット完全名が変更された可能性があります。再度階層を展開してください。

選択された「ユニット名」が見つかりません。

（S）

処理を中断し，可能であれば上位ユニットを選択します。

（O）

再度階層を展開し対象となるユニットがあるかどうかを確認してください。

KAVV163-E

A schedule cannot be set as a start condition.

起動条件にスケジュール設定はできません。

起動条件に対して，スケジュールを設定しようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ルートジョブネットに対してスケジュールを設定してください。

KAVV164-E

The port number could not be obtained. Confirm whether the service name is defined correctly.

ポート番号の取得に失敗しました。サービス名が正しく設定されているか確認してください。

ポート番号の取得に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

servicesファイルにサービス名とjp1ajs2monitorのポート番号が正しく設定されているか確認してください。

ポート番号が正しく定義されている場合は，メモリー不足，またはディスクの空き容量不足のおそれがあります。不要なアプリケーションを終了したあと，JP1/AJS3 - Viewを再起動してください。

KAVV165-E

A start condition can be neither cut nor copied.

起動条件をコピー・切り取りする事はできません。

起動条件に対してコピー，または切り取りをしようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

起動条件に対してはコピー，または切り取りができません。

KAVV166-E

The root jobnet cannot be cut.

ルートジョブネットを切り取りする事はできません。

ルートジョブネットに対して，切り取りをしようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ルートジョブネットに対しては切り取りができません。

KAVV167-E

You cannot paste a unit of a different scheduler service, a manager jobnet, or a manager job group.

異なるスケジューラーサービスのユニット，ジョブグループ，マネージャージョブグループ，マネージャージョブネット，プランニンググループを貼り付けることはできません。

ジョブネットに異なるスケジューラーサービスのユニットや，ジョブグループ，マネージャージョブグループ，マネージャージョブネット，またはプランニンググループを貼り付けようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

貼り付け先のジョブネットと同じスケジューラーサービス内のジョブ，ジョブネットをコピーまたは切り取りしたあと，再度貼り付けを行ってください。

また，マネージャージョブネットはジョブネットに貼り付けることはできません。

KAVV168-E

Only an event icon can be pasted in a start condition.

起動条件に貼り付けられるユニットは，イベントアイコンのみです。

起動条件に，イベントアイコン以外のユニットを貼り付けしようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

イベントアイコンをコピーまたは切り取りしたあと，再度起動条件に対して貼り付けを行ってください。

KAVV169-E

When you select 'Enable' in 'Concurrent Exec.', you cannot select 'Hold if prev. was "abend"' or 'Hold if prev. = "warning" or "abend"' in 'Hold'.

「多重起動」の「可能」を選択する場合，「保留」の「前回異常時だけ保留」と「前回異常警告時だけ保留」は選択できません。

ルートジョブネット，ルートリモートジョブネットの詳細定義で，多重起動可能の設定と前回異常時だけ保留，または前回異常警告時だけ保留の設定が同時に指定されています。

（S）

処理を中断します。

（O）

［多重起動］の設定を［不可能］にするか，［保留］の設定を［しない］か［する］にしてください。

KAVV170-E

This operation cannot be executed because the Find dialog box is displayed.

「検索」ダイアログが表示されているため，この操作は実行できません。

［検索］ダイアログボックスが表示されているため，この操作は実行できません。

このメッセージは接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが06-00の場合にだけ表示されます。

（S）

処理を中断します。

（O）

［検索］ダイアログボックスを閉じたあと，再度操作してください。

KAVV171-E

Up to (number) icons can be located in a start condition.

起動条件に配置できるアイコンは32個までです。

起動条件に33個以上のアイコンを配置しようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

起動条件に配置するアイコンは，32個以内にしてください。

KAVV172-E

Specify a job or root jobnet. (ユニット名)

ジョブまたはルートジョブネットを指定してください。（ユニット名）

ジョブまたはルートジョブネット以外には実行できない操作が選択されました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブまたはルートジョブネットを選択したあと，再度操作してください。

KAVV173-E

The Define Detail dialog box cannot be displayed for an unknown unit.

不明なユニットのため詳細定義ダイアログは表示できません。

指定されたユニットは，上位バージョンで追加されたユニットか，または使用しているJP1/AJS3 - View上で登録されていないカスタムジョブのため，［詳細定義］ダイアログボックスを表示できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

対象となるユニットがカスタムジョブである場合は，JP1/AJS3 - Viewを終了させて，必要なカスタムジョブを登録してください。

接続先のJP1/AJS3 - ManagerがJP1/AJS3 - Viewよりも上位バージョンである場合は，JP1/AJS3 - Viewを接続先のJP1/AJS3 - Managerと同じバージョンにアップグレードしてください。

KAVV175-E

A date before 1994 cannot be specified.

1994年より前の日付は指定できません。

［デイリースケジュール］ウィンドウまたは［マンスリースケジュール］ウィンドウで1994年より前の日付を表示しようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

［デイリースケジュール］ウィンドウまたは［マンスリースケジュール］ウィンドウでは1994年から2036年までの間で表示させてください。

KAVV176-E

A date after 2037 cannot be specified.

2037年以降の日付は指定できません。

［デイリースケジュール］ウィンドウまたは［マンスリースケジュール］ウィンドウで2037年以降の日付を表示しようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

［デイリースケジュール］ウィンドウまたは［マンスリースケジュール］ウィンドウで1994年から2036年までの間で表示させてください。

KAVV177-E

Cannot be moved because the cut part and the paste destination are the same.

切り取り元と貼り付け先が同じなので移動できません。

切り取り元と貼り付け先が同じ階層であるため，移動できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

移動を行う場合は切り取り元とは別の階層に貼り付けを行ってください。

KAVV178-E

Cannot be moved because the cut part and the paste destination overlap.

切り取り元と貼り付け先が重なっているので移動できません。

切り取りをしたユニットをその下位の階層に貼り付けることはできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

切り取りをしたユニットは，上位の階層または別の階層に貼り付けてください。

KAVV179-E

A unit cannot be defined because the unit hierarchy exceeded the maximum.

ユニットの階層最大値を超えたためユニットを定義できません。

ユニットの階層が，最大値を超えました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニットの階層を最大値以内で定義してください。

ユニットの最大階層数はルートジョブグループ直下から数えて30階層です（ルートジョブグループは含みません）。

UTF-8環境でユニット名などに指定できる文字数を変更するための設定をしている場合，ユニットの最大階層数はルートジョブグループ直下から数えて10階層です（ルートジョブグループは含みません）。UTF-8環境でユニット名などに指定できる文字数を変更するための設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.1.10 UTF-8環境でユニット名などに指定できる文字数を変更するための設定」を参照してください。

オペレーションネット用スケジューラーサービスの場合，ユニットの最大階層数はルートジョブグループ直下から数えて7階層です（ルートジョブグループは含みません）。

KAVV181-E

(フィールド名) is specified incorrectly.

（フィールド名）が正しく指定されていません。

「フィールド名」に値を誤って指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

「フィールド名」に値を正しく指定してください。

KAVV182-E

Cannot edit exclusively because the jobnet has already been registered.

ジョブネットが登録済みのため，排他編集は行えません。

登録中のジョブネットを，排他編集モードに切り替えようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

登録解除したあと，［ジョブネットエディタ］ウィンドウの［排他編集］がチェックされた状態にしてください。

KAVV183-E

A jobnet that is the basis of exclusive editing can be neither cut nor deleted.

排他編集の基準となるジョブネットに対して，切り取りを行う事はできません。

排他編集をしているジョブネットに対して，切り取りをしようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

［ジョブネットエディタ］ウィンドウで切り取りを行う場合は，マップエリア上のユニットを選択してください。

KAVV184-E

A package cannot be used as the root job group.

ルートジョブグループに対してパッケージは使用できません。

ルートジョブグループに対して，パッケージングしようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ルートジョブグループ以外のユニットを選択したあと，再度操作してください。

KAVV185-E

(ユニット名) was not found. It might have been deleted or the unit name might have been changed. Select 'Refresh' to update the list area.

（ユニット名）が見つかりません。削除されたかユニット名が変更された可能性があります。［最新情報に更新］を選択してリストエリアを更新してください。

削除されたユニット，またはユニット名が変更されたおそれがあるユニットに対して操作しようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウで［最新情報に更新］を実行し，リストエリアを更新したあと，再度操作してください。

KAVV186-E

Specify a job. (ユニット名)

ジョブを指定してください。（ユニット名）

ジョブ以外には実行できない操作が選択されました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブを選択したあと，再度操作してください。

KAVV187-E

The scheduler service does not exist.

スケジューラーサービスが存在しません。

スケジューラーサービスがありません。次の原因が考えられます。

ajsコマンドの-Fオプションで指定したスケジューラーサービスが，接続先のJP1/AJS3 - Managerでは定義されていない

接続先のJP1/AJS3 - Managerで，スケジューラーサービスが定義されていない

接続先のJP1/AJS3 - Managerで，環境設定パラメーターHIDEOTHERSERVICEを設定し，スケジューラーサービスの参照制限を有効にしている場合，参照できるスケジューラーサービスがない

接続先のJP1/AJS3 - Managerで，環境設定パラメーターDEFLENTYPEを設定し，UTF-8環境でユニット名などに指定できる文字数を変更するための設定を有効にしている場合，バージョン09-50以前のJP1/AJS3 - Viewで接続した

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Viewを終了させたあと，接続先のJP1/AJS3 - Managerでスケジューラーサービスの構成を確認してください。

接続先のJP1/AJS3 - Managerで，スケジューラーサービスの参照制限を有効にしている場合，JP1/AJS3 - Managerで次の設定を確認してください。

ルートジョブグループにJP1資源グループを設定しているか確認してください。設定していない場合は，ajschangeコマンドで適切なJP1資源グループを設定してください。

ルートジョブグループに設定したJP1資源グループに，ログインしたJP1ユーザーの参照権限があるか確認してください。

スケジューラーサービスを構成する次のディレクトリに，ログインしたJP1ユーザーにマッピングされているOSユーザーがアクセスできるか確認してください。

・データベースディレクトリ

・テンポラリーディレクトリ

・ジョブ情報ディレクトリ

・退避情報ディレクトリ

接続先のJP1/AJS3 - Managerで，UTF-8環境でユニット名などに指定できる文字数を変更するための設定を有効にしている場合，バージョン09-50-01以降のJP1/AJS3 - Viewで接続してください。

KAVV188-E

The status could not be obtained. The execution ID being monitored might have been lost or the registration might have been canceled.

状態の取得に失敗しました。監視中の実行IDが無くなったか，登録解除された可能性があります。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウで，表示中のジョブネットの状態取得に失敗しました。

または，リモートジョブネットに対して［ジョブネットモニタ］ウィンドウ，詳細情報の表示に失敗しました。次の原因が考えられます。

監視中の実行IDがなくなった

登録解除された

（S）

処理を中断します。

（O）

［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示している場合はウィンドウを閉じるか，［監視モード］が［固定監視］である場合は異なる監視モードを指定してください。

または，［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示したウィンドウを最新の情報に更新して，［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示し直してください。

KAVV189-I

The specified windows is minimized.

指定されたウィンドウはアイコン化されています。

ウィンドウを前面に出そうとしましたが，アイコン化されているため実行できませんでした。

（S）

ウィンドウを前面に出そうとしましたが，アイコン化されているため実行できなかったことを通知しました。

（O）

アイコン化されているウィンドウを，手動で元のサイズに戻してください。

KAVV190-E

There is an ineffective parameter. (パラメーター)

無効なパラメータがあります。［（パラメーター）］

ajsコマンドの引数に指定されたパラメーターに，無効なパラメーターがあります。

なお，このメッセージは最初に検出された無効なパラメーターに対して出力されます。

（S）

無効なパラメーターを無視して，処理を続行します。

（O）

指定されているパラメーターを確認し，無効なパラメーターを取り除いたあと，再度コマンドを実行してください。

KAVV191-E

There is an invalid parameter. (パラメーター)

不正なパラメータがあります。［（パラメーター）］

ajsコマンドの引数に指定されたパラメーターに，不正なパラメーターがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

誤っているパラメーターを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KAVV192-E

A required parameter is missing. (パラメーター)

必要なパラメータが不足しています。［（パラメーター）］

ajsコマンドの引数に指定されたパラメーターが不足しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

不足しているパラメーターを追加したあと，再度コマンドを実行してください。

KAVV193-E

The same argument has already been defined. (パラメーター)

同じ引数が既に指定されています。［（パラメーター）］

ajsコマンドの引数に指定されたパラメーターが重複しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

重複しているパラメーターを取り除いたあと，再度コマンドを実行してください。

KAVV194-E

Select a unit in the tree area.

ツリーエリアでユニットを選択してください。

ツリーエリアでユニットを選択していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ツリーエリアでユニットを選択したあと，再度操作してください。

KAVV195-E

The root job group cannot be copied.

ルートジョブグループはコピーできません。

ルートジョブグループをコピーしようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ルートジョブグループ以外のユニットをコピーしてください。

KAVV196-E

There is no start condition.

起動条件がありません。

起動条件の削除が実行されましたが，起動条件は定義されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

起動条件が定義されているかを確認してください。

KAVV198-E

An unrestorable unit exists.

回復していないユニットが存在します。

次の理由によって，回復できないユニットがあります。

ジョブネットの下にジョブグループを回復しようとした。

サスペンド状態の，ルートジョブネットの下の実行中のユニットを回復しようとした。

回復するルートジョブネットが登録済みである。

回復するジョブグループの下に，登録済みのルートジョブネットがある。

マネージャージョブネットを，ネストジョブネットとして回復しようとした。

ホストリンクジョブネットを，ジョブグループの直下，またはリモートジョブネットの下に回復しようとした。

（S）

処理を中断します。

（O）

登録済みのユニットがあるため，回復できない場合は，該当するユニットを登録解除してください。

マネージャージョブネットは，ジョブネットの下に作成できません。ジョブネットの下には回復しないでください。

KAVV199-E

A calendar cannot be set in the manager job group.

マネージャジョブグループにはカレンダーを設定できません。

マネージャージョブグループに，カレンダー情報を設定しようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

参照先のジョブグループを開いたあと，カレンダー情報を設定してください。

KAVV202-I

(定義情報種別) of (定義情報) (定義情報) was done.

（定義情報種別）（定義情報）を（定義情報）しました。

定義情報を編集したことを通知するメッセージです。

（S）

ユニット（「ユニット完全名」）を実行登録，サスペンド実行，サスペンド解除したことをログに出力しました。

スケジュールルール（「ルール番号」）を定義，追加，編集，コピー，削除したことをログに出力しました。

スケジュール（「ユニット完全名」）を定義したことをログに出力しました。

カレンダー（「週間標準値/年」）を要求，取得，保存したことをログに出力しました。

KAVV204-I

(ウィンドウ名) was opened.

「（ウィンドウ名）」を開きました。

「ウィンドウ名」を開いたことを通知するメッセージです。

（S）

「ウィンドウ名」を開いたことをログに出力しました。

KAVV205-I

(ウィンドウ名) was closed.

「（ウィンドウ名）」を閉じました。

「ウィンドウ名」を閉じたことを通知するメッセージです。

（S）

「ウィンドウ名」を閉じたことをログに出力しました。

KAVV210-I

An auto refresh was performed on (ウィンドウ名).

「（ウィンドウ名）」で自動更新しました。

「ウィンドウ名」で自動更新したことを通知するメッセージです。

（S）

「ウィンドウ名」で自動更新したことをログに出力しました。

KAVV211-I

(メニュー名) was selected.

「（メニュー名）」を選択しました。

「メニュー名」が選択されたことを通知するメッセージです。

（S）

「メニュー名」が選択されたことをログに出力しました。

KAVV212-I

The (ボタン名) button was pressed on [ウィンドウ名](ウィンドウ種別).

「（ウィンドウ名）」（ウィンドウ種別）で［（ボタン名）］ボタンが押されました。

「ウィンドウ名」「ウィンドウ種別」で「ボタン名」ボタンがクリックされたことを通知するメッセージです。

（S）

「ウィンドウ名」「ウィンドウ種別」で「ボタン名」ボタンがクリックされたことをログに出力しました。

KAVV213-I

(メニュー名) was selected on (ウィンドウ名).

「（ウィンドウ名）」で（メニュー名）を選択しました。

「ウィンドウ名」で「メニュー名」が選択されたことを通知するメッセージです。

（S）

「ウィンドウ名」で「メニュー名」が選択されたことをログに出力しました。

KAVV214-I

(メニュー名) was checked.

「（メニュー名）」をチェックしました。

メニューチェックしたことを通知するメッセージです。

（S）

メニューチェックしたことをログに出力しました。

KAVV215-I

The check of (メニュー名) was released.

「（メニュー名）」のチェックを解除しました。

メニューチェックを解除したことを通知するメッセージです。

（S）

メニューチェックを解除したことをログに出力しました。

KAVV216-I

JP1/AJS3 - View was started. (Version: バージョン, OS user name: OSユーザー名)

JP1/AJS3 - Viewを起動しました。（バージョン：バージョン，OSユーザー名：OSユーザー名）

JP1/AJS3 - Viewを起動したことを通知するメッセージです。

（S）

JP1/AJS3 - Viewを起動したことをログに出力しました。

KAVV217-I

JP1/AJS3 - View was stopped.

JP1/AJS3 - Viewを終了しました。

JP1/AJS3 - Viewを終了したことをログに出力しました。

（S）

JP1/AJS3 - Viewを終了したことをログに出力しました。

KAVV218-I

CONNECT［F（接続先IPアドレス，接続先ポート番号） L（接続元IPアドレス，接続元ポート番号）］

JP1/AJS3 - Managerとの接続に成功したことを通知するメッセージです。

（S）

［F「接続先IPアドレス，接続先ポート番号」 L「接続元IPアドレス，接続元ポート番号」］で接続に成功したことをログに出力しました。

KAVV219-I

SEND：（データ0）（データ1）（データ2）（データ3）（データ4）

JP1/AJS3 - Managerへデータを送信したことを通知するメッセージです。

（S）

JP1/AJS3 - Managerへデータを送信したことをログに出力しました。

KAVV220-I

RECV：（データ0）（データ1）（データ2）（データ3）（データ4）

JP1/AJS3 - Managerからデータを受信したことを通知するメッセージです。

（S）

JP1/AJS3 - Managerからデータを受信したことをログに出力しました。

KAVV221-I

CLOSE［F（接続先IPアドレス，接続先ポート番号） L（接続元IPアドレス，接続元ポート番号）］

JP1/AJS3 - Managerとの接続をクローズしたことを通知するメッセージです。

（S）

［F「接続先IPアドレス，接続先ポート番号」 L「接続元IPアドレス，接続元ポート番号」］の接続をクローズしたことをログに出力しました。

KAVV222-W

CLOSE ERR（保守情報）［F（接続先IPアドレス，接続先ポート番号） L（接続元IPアドレス，接続元ポート番号）］

JP1/AJS3 - Managerとの接続のクローズに失敗したことを通知するメッセージです。

（S）

［F「接続先IPアドレス，接続先ポート番号」 L「接続元IPアドレス，接続元ポート番号」］のクローズに失敗したことを，ログに出力しました。

KAVV223-W

WARNNIG：保守情報

続行できるエラーが発生したことを通知するメッセージです。

（S）

続行できるエラーが発生したことを，ログに出力しました。

なお，このメッセージは保守情報を出力しているため，対処する必要はありません。

KAVV224-E

MANAGER_ERR：保守情報 / 保守情報

JP1/AJS3 - Managerからエラー応答があったときに，その詳細を通知するメッセージです。

（S）

JP1/AJS3 - Managerのエラー応答の詳細を，ログに出力しました。

なお，このメッセージは保守情報を出力しているため，対処する必要はありません。

KAVV225-E

The session token could not be released. (保守情報: 保守情報)

セショントークンの解放に失敗しました。（保守情報：保守情報）

ログイン情報の解放処理に失敗したことを通知するメッセージです。

（S）

ログイン情報の解放処理に失敗したことを，ログに出力しました。

（O）

このメッセージは内部ログであるため，対処は不要です。

KAVV226-E

SESSION_ERR：保守情報 / 保守情報 / 保守情報

接続先からエラー応答があったときに，その詳細を通知するメッセージです。

（S）

接続先のエラー応答の詳細を，ログに出力しました。

（O）

このメッセージは内部ログであるため，対処は不要です。

KAVV227-I

REQ_START：（データ0）

JP1/AJS3 - Managerへの要求送信処理を開始したことを通知するメッセージです。

（S）

JP1/AJS3 - Managerへの要求送信処理を開始したことをログに出力しました。

KAVV228-I

REQ_END：（データ0）

JP1/AJS3 - Viewから，JP1/AJS3 - Managerへの要求が正常に実行されたことを通知するメッセージです。

（S）

JP1/AJS3 - Managerから正常な応答が返り，JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerへの要求が正常に実行されたことをログに出力しました。

KAVV229-E

The registry could not be read. (保守情報)

レジストリの読み込みに失敗しました。（保守情報）

Windowsのレジストリーの読み込みに失敗したことを通知するメッセージです。

（S）

レジストリーの読み込みに失敗したことをログに出力しました。レジストリーで設定されている通信オプションはデフォルトを仮定して動作します。

（O）

メモリー不足のおそれがあります。設定値を反映したい場合は不要なアプリケーションを終了させて，JP1/AJS3 - Viewを再起動してください。解決できない場合は，JP1/AJS3 - Viewの構成が壊れていることが考えられます。修復インストールしてください。

KAVV230-E

The communication options could not be acquired.

通信オプションの取得に失敗しました。

通信オプションの読み込みに失敗したことを通知するメッセージです。

（S）

通信オプションの読み込みに失敗したことを，ログに出力しました。デフォルトを仮定して処理を続行します。

（O）

JP1/AJS3 - Viewの構成が壊れていることが考えられます。修復インストールしてください。

KAVV231-I

Communication options (receive timeout value: (設定値1)ms, receive retry count: (設定値2), connect retry count: (設定値3), connect interval value: (設定値4)ms)

設定した通信オプション｛レシーブタイムアウト値：（設定値1）ms レシーブリトライ回数：（設定値2） コネクトリトライ回数：（設定値3） コネクトインターバル値：（設定値4）ms）｝

現在設定されているJP1/AJS3 - Viewの通信オプション値を通知するメッセージです。

（S）

現在設定されているJP1/AJS3 - Viewの通信オプション値をログに出力しました。

KAVV232-W

An invalid value is specified in the communication options. ((名前) : (値))

通信オプションに不正な値が設定されていました。（名前：値）

「名前」に指定された「値」が不正な値であることを通知するメッセージです。

（S）

不正な値が指定されていることを，ログに出力しました。

この場合は，デフォルト値を使用して処理を続行します。

なお，このメッセージは保守情報を出力しているため，対処する必要はありません。

KAVV233-I

SDUMP：（データ0）

送信データを通知するメッセージです。

（S）

送信データをログに出力しました。

なお，このメッセージは保守情報を出力しているため，対処する必要はありません。

KAVV234-I

RDUMP：（データ0）

受信データを通知するメッセージです。

（S）

受信データをログに出力しました。

なお，このメッセージは保守情報を出力しているため，対処する必要はありません。

KAVV235-I

THROW CLIENT_EXCEPTION （（例外名））

通信エラーやJP1/AJS3 - Managerからエラーが発生したなどの理由で，JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerへの要求が実行されなかったことを通知するメッセージです。

（S）

通信エラーやJP1/AJS3 - Managerからエラーが発生したなどの理由で，JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerへの要求が実行されなかったことをログに出力しました。

なお，このメッセージは保守情報を出力しているため，対処する必要はありません。

KAVV236-I

There are no execution result details.

実行結果詳細はありません。

実行結果詳細を参照しようとしましたが，結果が出力されていません。

ジョブの標準エラー出力が出力されていないか，または標準エラー出力ファイルの転送に失敗したおそれがあります。

（S）

実行結果詳細を参照しようとしましたが，結果が出力されていないことを通知しました。

（O）

ジョブの標準エラー出力が出力されていないか，または標準エラー出力ファイルの転送に失敗していないかを確認してください。

KAVV237-I

An error occurred when updating. The window display might differ from the actual status.

更新時にエラーが発生しました。画面表示と実際の状態が一致しない可能性があります。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウや［ジョブネットエディタ］ウィンドウの更新処理中にエラーが発生したために，現在表示している内容と実際の状態が一致しない場合があることを通知するメッセージです。

（S）

［ジョブネットモニタ］ウィンドウや［ジョブネットエディタ］ウィンドウの更新処理中にエラーが発生したために，現在表示している内容と実際の状態が一致しない場合があることを通知しました。

（O）

［最新情報に更新］を選択し，実行した更新処理がどこまで反映されているかを確認してください。

KAVV238-I

ER_SDUMP：（データ0）

JP1/AJS3 - Managerでエラーが発生したときや，通信エラーが発生したときなどに，送信したデータを通知するメッセージです。

（S）

JP1/AJS3 - Managerでエラーが発生したときや，通信エラーが発生したときなどに送信したデータをログに出力しました。

なお，このメッセージは保守情報を出力しているため，対処する必要はありません。

KAVV240-I

ER_RDUMP：（データ0）

通信エラーが発生した場合などに，途中まで受信したデータを通知するメッセージです。

（S）

通信エラーが発生した場合などに，途中まで受信したデータをログに出力しました。

なお，このメッセージは保守情報を出力しているため，対処する必要はありません。

KAVV241-E

ENCODE_ERR：文字コード：保守情報

サポートしていない文字コードが指定されているため，データを文字列に変換できなかったことを通知するメッセージです。

（S）

サポートしていない文字コードが指定されているため，データを文字列に変換できなかったことをログに出力しました。

なお，このメッセージは保守情報を出力しているため，対処する必要はありません。

KAVV242-E

CONNECT_ERR（保守情報 / 保守情報）［L（接続元IPアドレス，接続元ポート番号） F（接続先IPアドレス，接続先ポート番号）］

接続時にエラーになったことや，接続の途中で接続が切断されたことを通知するメッセージです。ただし，接続時にエラーの場合は，L「接続元IPアドレス，接続元ポート番号」は表示されません。

（S）

接続に失敗したことを，ログに出力しました。

（O）

このメッセージは内部ログであるため，対処は不要です。

KAVV243-E

SEND_ERR（保守情報 / 保守情報）［L（接続元IPアドレス，接続元ポート番号） F（接続先IPアドレス，接続先ポート番号）］

データの送信に失敗したことを通知するメッセージです。

（S）

データの送信に失敗したことをログに出力しました。

（O）

このメッセージは内部ログであるため，対処は不要です。

KAVV244-E

RECV_ERR（保守情報 / 保守情報）［L（接続元IPアドレス，接続元ポート番号） F（接続先IPアドレス，接続先ポート番号）］

データの受信に失敗したことを通知するメッセージです。

（S）

データの受信に失敗したことをログに出力しました。

（O）

このメッセージは内部ログであるため，対処は不要です。

KAVV245-I

NETMONITOR_START

コネクションの監視を開始したことを通知するメッセージです。

（S）

コネクションの監視を開始したことをログに出力しました。

KAVV246-E

NETMONITOR_ERR（保守情報：保守情報：保守情報）

コネクションの監視中に，エラーが発生したことを通知するメッセージです。

（S）

コネクションの監視中に，エラーが発生したことをログに出力しました。

（O）

このメッセージは内部ログであるため，対処は不要です。

KAVV247-I

NETMONITOR_STOP

コネクションの監視を終了したことを通知するメッセージです。

（S）

コネクションの監視を終了したことをログに出力しました。

KAVV248-I

（個数）units were selected.

（個数）個のユニットが選択されました。

選択されたユニットの数を通知するメッセージです。

（S）

複数ユニット操作時に選択されたユニットの数をログに出力しました。

KAVV249-E

The編集内容 attempt for （定義情報種別）(ユニット完全名またはユニット名) failed.

（定義情報種別）（ユニット完全名またはユニット名）の（編集内容）に失敗しました。

選択されたユニットの操作に失敗したことを通知するメッセージです。

（S）

複数ユニット操作時に操作に失敗したことをログに出力しました。

（O）

複数ユニットの操作時に失敗した場合は，［複数処理結果］ダイアログボックスが表示されます。個々のエラーの内容について確認してください。

KAVV250-E

No reference destination host is set, or the execution manager is unknown.

参照先ホストが設定されていない，または実行マネージャが不明です。

参照先のユニットが表示できません。次の原因が考えられます。

操作対象がマネージャージョブグループまたはマネージャージョブネットの場合

［参照先ホスト］が設定されていない

操作対象がリモートジョブネットの場合

［実行マネージャー］のホスト名が不明である

（S）

処理を中断します。

（O）

次のとおり対処してください。

操作対象がマネージャージョブグループ，またはマネージャージョブネットの場合

［参照先ホスト］を正しく設定してください。

操作対象がリモートジョブネットの場合

接続先のJP1/AJS3 - Managerから［実行マネージャー］のホストへ定義を転送して実行登録する処理で，エラーが発生していることが考えられます。

［実行結果詳細］ダイアログボックスおよび接続先のJP1/AJS3 - Managerで出力されたログを確認して，エラー要因を取り除いてください。

KAVV251-E

No reference destination unit name is set.

参照先ユニット名が設定されていません。

マネージャージョブグループまたはマネージャージョブネットで参照先ユニット名が設定されていないため，参照先のユニットが表示できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

対象となるマネージャージョブグループ，またはマネージャージョブネットの定義で［参照先ユニット名］を正しく設定してください。

KAVV252-E

Reference destination unit name is invalid.

参照先ユニット名が不正です。

マネージャージョブグループまたはマネージャージョブネットで参照先ユニット名の指定に誤りがあるため，参照先のユニットが表示できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

対象となるマネージャージョブグループ，またはマネージャージョブネットの定義で［参照先ユニット名］を，正しく設定してください。［参照先ユニット名］にはスケジューラーサービス名付きのユニット完全名を指定してください。

KAVV253-E

An unrestorable unit exists.

回復していないユニットが存在します。

回復できないユニットがあります。次の原因が考えられます。

回復先が［退避時と同じ位置］の場合，ユニットの階層構造が退避時と異なる

回復先がマネージャージョブグループ，またはマネージャージョブネットである

起動条件の下にイベントジョブ以外のユニットを回復した

（S）

処理を中断します。

（O）

回復先の指定を見直してください。

回復先が起動条件の場合は［回復］ダイアログボックスで［退避ファイル］の［種別］が「イベント」になっているものだけを［回復の対象］に追加してください。

KAVV254-E

A recovery unit must be followed by another recovery unit.

リカバリユニットの後続は，リカバリユニットである必要があります。

リカバリーユニットの後続に，リカバリーではないユニットを定義しようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

［種別］の設定を［リカバリ］に戻してください。

KAVV255-E

This operation cannot be performed on the manager jobnet.

マネージャジョブネットにこの操作はできません。

マネージャージョブネットにはできない操作が行われました。

（S）

処理を中断します。

（O）

マネージャージョブネットの参照先ジョブネットに対して再度操作してください。

KAVV256-E

A schedule cannot be defined in the manager jobnet.

マネージャジョブネットにスケジュールは定義できません。

マネージャージョブネットに，スケジュール情報を定義しようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

マネージャージョブネットの参照先ジョブネットに，スケジュール情報を定義してください。

KAVV257-E

The specified (Job Group｜Jobnet｜Unit) was not found. (ユニット名)

指定された（ジョブグループ｜ジョブネット｜ユニット）が見つかりません。（ユニット名）

処理対象のユニットが見つからないかユニット種別が不正であるために処理できませんでした。次の原因が考えられます。

マネージャージョブネットを表示した場合

指定したユニットがない

指定したユニットがルートジョブネットでない（リモートルートジョブネットも不可）

マネージャージョブグループを表示した場合

指定したユニットがない

指定したユニットがジョブグループでない

状態記憶の復帰時

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウで状態記憶時に表示していたツリーエリアで選択していたジョブグループがない

ajsコマンド起動時

-nオプションで指定したユニットがない

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いてください。

状態記憶されている場合は，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウで［オプション］−［状態記憶］−［取り消し］を行うか，再度状態記憶を行ってください。

KAVV258-I

(ダイアログボックス名) was opened.

「（ダイアログボックス名）」ダイアログを開きました。

「ダイアログボックス名」ダイアログボックスを開いたことを通知するメッセージです。

（S）

「ダイアログボックス名」ダイアログボックスを開いたことをログに出力しました。

KAVV259-I

(ダイアログボックス名) was closed.

「（ダイアログボックス名）」ダイアログを閉じました。

「ダイアログボックス名」ダイアログボックスを閉じたことを通知するメッセージです。

（S）

「ダイアログボックス名」ダイアログボックスを閉じたことをログに出力しました。

KAVV261-E

Enter the job group name with up to 930 bytes, including the complete name of the upper unit.

ジョブグループ名には，上位ユニットの完全名を付加した上で930バイト以内になるように入力してください。

カレンダー参照先ジョブグループに指定されたジョブグループ名称が長過ぎます。

（S）

処理を中断します。

（O）

カレンダー参照先ジョブグループ名には，上位ユニットの完全名を付加した上で930バイト以内になるように入力してください。

KAVV262-E

An invalid unit is specified.

不正なユニットが指定されました。

処理対象のユニット種別が不正であるために処理できませんでした。次の原因が考えられます。

状態記憶の復帰時

状態記憶時に記憶していたユニットが削除され同一名称で異なるユニット種別のユニットが作成されている

ajsコマンド起動時

-nオプションで指定したユニットがジョブまたはジョブネットでない

-nオプションで指定したユニットがマネージャージョブネットである

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いてください。

状態記憶されている場合は，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウで［オプション］−［状態記憶］−［取り消し］を行うか，再度状態記憶を行ってください。

KAVV263-E

This operation cannot be executed because the execution ID cannot be acquired.

実行IDが取得できないため，この操作は実行できません。

ジョブネットが登録解除されたなどの理由によって，最新の状態，または最新の結果の実行IDが取得できないため，指定された操作は実行できません。

コマンド引数の置換文字列に（EXEC_ID）が指定されているJP1/AJS3のコマンドを実行していて，選択中のユニットからは実行IDを取得できない場合も，このメッセージが出力されます。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットが，実行登録されているかどうか確認してください。

JP1/AJS3のコマンドを実行しようとしてこのメッセージが出力された場合は，ジョブネットが実行登録されているかどうか確認したあと，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　12.3.54 ［JP1/AJS3のコマンドの登録］ダイアログボックス」の置換文字列（EXEC_ID）の説明を参照してください。

KAVV264-I

There is a canceled operation because an error occurred.

エラーが発生したため，実行されなかった操作があります。

指定された操作を実行する前に，ほかの処理でエラーが発生したため，実行されなかった操作があります。

（S）

処理を中断します。

（O）

［最新情報に更新］を実行したあと，再操作をしてください。

KAVV265-E

A start condition cannot be set in the remote jobnet.

リモートジョブネットに起動条件は設定できません。

リモートジョブネットには，起動条件を設定できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

リモートジョブネットには，起動条件を設定しないでください。

KAVV266-E

You cannot use the current login information to connect. Log in again.

現在のログイン情報では接続できません。再ログインしてください。

認証サーバが再起動されたか，現在のJP1/AJS3 - Viewを起動したViewがログアウトしたため，現在のログイン情報が無効になり，接続先と接続できなくなりました。

（S）

処理を中断し，［ログイン］画面を表示します。

（O）

再ログインしてください。ただし，直前の操作は取り消されるため，ログイン後は同じ操作を繰り返してください。

KAVV267-E

An application required for this operation is not installed.

この操作に必要なアプリケーションがインストールされていません。

必要なアプリケーションがインストールされていなかったため，選択した操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

必要なアプリケーションをインストールしたあと，JP1/AJS3 - Viewを再起動してください。

KAVV268-E

An application required for this operation is unavailable.

この操作に必要なアプリケーションが使用できる状態ではありません。

この操作に必要なアプリケーションがインストールされていますが，使用できる状態ではありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先でJP1/AJS2 - Manager for Mainframeがインストールされているか，また，正しくセットアップされているかを確認してください。

KAVV269-E

This operation cannot be executed for (ユニット種別).

（ユニット種別）にこの操作はできません。

指定された「ユニット種別」に対して，指定された操作はできません。

次の原因が考えられます。

指定した「ユニット種別」に対して，実行できない操作を実行しようとした

ホストサービス，またはホストシステムIDに対して，起動コマンドの置換文字列に（CHAR_CODE）が指定されているツールを起動しようとした

ホストサービス，またはホストシステムIDに対して，コマンド引数または出力ファイル名に次の置換文字列が指定されているJP1/AJS3のコマンドを実行しようとした

・(SERVICE_NAME)

・(UNIT_FULL_NAME)

・(UNIT_NAME)

・(EXEC_ID)

・(CHAR_CODE)

（S）

処理を中断します。

（O）

指定したユニットが間違っていないか，または実行した操作が間違っていないかを確認してください。

KAVV270-E

Select a (ユニット種別).

（ユニット種別）を選択してください。

指定されたユニットは，この操作に使用できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

操作対象として正しいユニットを選択してください。

KAVV271-E

To edit exclusively, you must cancel the registration or be in the suspended state.

排他編集を行うには，登録解除するかサスペンド状態にしてください。

ジョブネットが実行登録中であるため，排他編集モードにできません。

（S）

処理を中断して，参照モードに戻ります。

（O）

排他編集モードにするには，ルートジョブネットに対して［登録解除］，または［サスペンド実行］を選択してください。

KAVV272-E

This operation cannot be executed for (ユニット種別) in the suspended state.

サスペンド状態であるため，（ユニット種別）にこの操作はできません。

指定したユニット種別のユニットに対して，サスペンド状態ではできない操作がされました。

（S）

処理を中断します。

（O）

「ユニット種別」以外のユニットを選択して操作してください。

KAVV273-E

This operation cannot be executed in the suspended state.

サスペンド状態であるため，この操作はできません。

サスペンド状態ではできない操作がされました。

（S）

処理を中断します。

（O）

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウで，ルートジョブネットの状態を確認してください。［最新情報に更新］を実行することを推奨します。

KAVV274-E

The specification with a regular expression is incorrect.

正規表現での指定に誤りがあります。

正規表現での指定に誤りがあるため，検索処理を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

検索名を正規表現で指定する場合，文字列の末尾を'¥'で指定しないでください。

KAVV275-I

Search results exceeded the max. displayable number, so some search results are not displayed.

検索結果が最大表示数を超えたため，表示できない結果があります。

検索結果が最大表示数を超えたため，表示していない検索結果があることを通知するメッセージです。

（S）

検索結果が最大表示数を超えたため，表示していない検索結果があることを通知しました。

（O）

検索条件が適切か確認してください。必要に応じて，検索結果の最大表示数を見積もりし直してください。検索結果の最大表示数の変更については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.10.1 検索結果リストエリアに表示されるユニットの最大表示数を変更する」を参照してください。

KAVV276-I

No unit satisfies the search condition.

検索条件を満たすユニットがありませんでした。

検索条件を満たすユニットがないことを通知するメッセージです。

（S）

検索条件を満たすユニットがないことを通知しました。

KAVV277-E

The specified unit does not exist, so it is not selected.

指定されたユニットが存在しないため，正しく選択表示されません。

指定されたユニットがJP1/AJS3 - View上にないため，正しく選択表示されません。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - ViewとJP1/AJS3 - Managerで保持しているユニット情報が，異なっているおそれがあります。［最新情報に更新］を実行することを推奨します。

KAVV279-E

From the execution results list, select the schedule to be displayed.

実行一覧から表示する予定を選択してください。

実行一覧で操作対象となる世代が選択されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

実行結果リストから表示する世代を選択してください。

KAVV280-E

You cannot define a hostlink jobnet under a remote jobnet.

リモートジョブネットの下にはホストリンクジョブネットを定義できません。

リモートジョブネットの下の階層には，ホストリンクジョブネットを定義できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

リモートジョブネットの下の階層に，ホストリンクジョブネットを定義しないでください。

KAVV281-E

A hostlink jobnet must not be followed by a recovery unit.

ホストリンクジョブネットの後続は，リカバリユニットにできません。

ホストリンクジョブネットの後続ユニットは，リカバリーユニットにできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ホストリンクジョブネットの後続ユニットは，リカバリーユニットにしないでください。

KAVV282-E

An attempt to read the file (ファイル名) failed.

ファイル（ファイル名）の読み込みに失敗しました。

「ファイル名」の読み込みに失敗しました。

（S）

JP1/AJS2 - View for Mainframeを使用しないで，JP1/AJS3 - Viewを起動します。

（O）

JP1/AJS2 - View for Mainframeが正しくインストールされているか，「ファイル名」のファイルに読み込み権限があるか確認してください。

KAVV283-E

An attempt to create an add-in application (formfview) failed.

アドインアプリケーション（formfview）の作成に失敗しました。

JP1/AJS2 - View for Mainframeの起動に失敗しました。

（S）

JP1/AJS2 - View for Mainframeを使用しないで，JP1/AJS3 - Viewを起動します。

（O）

JP1/AJS2 - View for Mainframeが正しくインストールされているか確認してください。

KAVV284-E

The specified unit is now being created or deleted.

指定したユニットは作成中または削除中です。

指定したユニットは，作成中，または削除中です。

（S）

処理を中断します。

（O）

ウィンドウ起動時にこのメッセージが表示された場合は，しばらく時間を空けてから，再度ウィンドウを起動してください。

また，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウや［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，［ジョブネットモニタ］ウィンドウのツリーエリアで，ユニットを選択したときにこのメッセージが表示された場合は，しばらく時間を空けてから再度ユニットを選択してください。

KAVV285-E

The (行数) line of the settings file (ファイル名) is incorrect.

設定ファイル（ファイル名）の（行数）行目に誤りがあります。

壁紙設定の管理ファイルに誤りがあります。

（S）

誤りのあった行の設定を無視して処理を継続します。

管理ファイルで最初に検出された誤りに対してはエラーメッセージダイアログボックスでエラーを通知します。それ以降の誤りに対してはログに出力します。

（O）

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　12.4.45 ［壁紙の設定］ダイアログボックス」を参照し，壁紙設定の管理ファイルで誤りがある行を訂正してください。

KAVV286-E

The specified file ((ファイル名)) was not found.

指定されたファイル（（ファイル名））が見つかりません。

［壁紙の設定］ダイアログボックスでプレビュー表示しようとしましたが，壁紙のイメージとして指定されたファイルが見つからないため，プレビュー表示できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

指定したファイルがあるかを確認してください。

KAVV287-E

The number of data items in the settings file (ファイル名) exceeded 10,000 so registration failed.

設定ファイル（ファイル名）内のデータ件数が10,000件を超えたため，設定を登録できません。

壁紙の設定件数が10,000件を超えたため，登録できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

10,000件以内で壁紙の設定を登録してください。

KAVV288-E

The backup box could not be created, so backup is not possible.

退避ボックスの作成に失敗したため，退避できませんでした。

退避ボックスの作成に失敗したため，ユニットを退避できません。次の原因が考えられます。

接続先でJP1ユーザーにマッピングされたOSユーザーが退避情報ディレクトリに対する書き込み権限がない

接続先で退避情報ディレクトリがあるディスクに退避ボックスを作成する容量がない

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと，再度退避してください。

KAVV289-E

The backup box cannot be accessed, so backup is not possible.

退避ボックスにアクセスできないため，退避できません。

退避ボックスにアクセスできないためユニットを退避できません。次の原因が考えられます。

接続先で退避情報ディレクトリがない

接続先でJP1ユーザーにマッピングされたOSユーザーが退避情報ディレクトリにアクセスする権限がない

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと，再度退避してください。

KAVV290-E

An unexpected error occurred in start processing. (Detailed information: 保守情報, 保守情報)

起動処理中に予期しないエラーが発生しました。（詳細情報：保守情報，保守情報）

JP1/AJS3 - Viewの起動処理中に予期しないエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

メモリー不足，またはディスクの空き容量不足のおそれがあります。不要なアプリケーションを終了したあと，JP1/AJS3 - Viewを再起動してください。

解決できない場合は，JP1/AJS3 - Viewの構成が壊れていることが考えられます。修復インストールしてください。

KAVV291-E

Failed to start JP1/AJS3 - View. (Detailed information: 保守情報)

JP1/AJS3 - Viewの起動に失敗しました。（詳細情報：保守情報）

JP1/AJS3 - Viewの起動に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

メモリー不足，またはディスクの空き容量不足のおそれがあります。不要なアプリケーションを終了したあと，JP1/AJS3 - Viewを再起動してください。

ドライブ直下にインストールしないでください。

解決できない場合は，JP1/AJS3 - Viewの構成が壊れていることが考えられます。修復インストールしてください。

KAVV293-E

JP1/AJS3 - View is installed in an invalid folder.

不正なフォルダにインストールされています。

起動されたJP1/AJS3 - Viewが正しいフォルダにインストールされていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Viewの起動ファイル（ajs.exe）が，次のフォルダにあることを確認してください。

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ¥bin

KAVV295-E

An option specified in ajs2.conf is too long.

ajs2.confで指定されたオプションが長すぎます。

ajs2.confのjreparamに指定されたオプションが長過ぎるため，JP1/AJS3 - Viewが起動できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ajs2.conf.modelと比較し，不要なオプションが，指定されていないか確認してください。

KAVV296-E

The command line parameter is too long.

コマンドラインパラメータが長すぎます。

ajsコマンドに指定したコマンドラインパラメーターが長過ぎるため，JP1/AJS3 - Viewが起動できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

正しくコマンドラインパラメーターを指定したあと，JP1/AJS3 - Viewを再起動してください。

KAVV297-E

An attempt to read the product information failed. (Detailed information: 関数名, 戻り値)

製品情報の読み込みに失敗しました. (詳細情報: 関数名, 戻り値)

製品情報の読み込みに失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

システムの時刻がインストールした時刻以前に設定されている場合は，時刻を戻してから再実行してください。

それ以外の場合は，上書きインストールして再実行してください。

上書きインストール後にこのメッセージが出力される場合は，アンインストールしたあとに再インストールを実施し，再実行してください。

KAVV299-E

The specified function is not supported.

ご利用のバージョンでは，指定された機能は使用できません。

11-00以降のバージョンのJP1/AJS3 - Viewでは，次の機能は非サポートになりました。

JP1/AJS2 Configuration View

（S）

処理を中断します。

（O）

該当する機能をサポートしているバージョンのJP1/AJS3 - Viewを使用してください。

KAVV304-E

The specified operation cannot be performed for the unit under the Operation Net scheduler service.

オペレーションネット用スケジューラーサービス配下のユニットに対して，指定された操作はできません。

オペレーションネット用スケジューラーサービス配下のユニットに対して許可されていない操作をしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

オペレーションネット用スケジューラーサービス配下のユニットに対して許可されていない操作をしないでください。

KAVV305-E

The version of JP1/AJS2 - View for Mainframe is not compatible.

JP1/AJS2 - View for Mainframeのバージョンが対応していません。

JP1/AJS2 - View for Mainframeのバージョンが対応していないため，指定された操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Viewに対応しているバージョンのJP1/AJS2 - View for Mainframeをインストール後，再度操作してください。

KAVV307-Q

Are you sure you want to release the changes in selected (個数) units?

選択された（個数）個のユニットの変更を解除します。よろしいですか？

複数ユニットの一時変更を解除するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

変更解除する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV308-Q

Are you sure you want to delete the (ユニット名)?

（ユニット名）を削除します。よろしいですか？

ユニットを削除するか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

削除する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV309-Q

Are you sure you want to cancel the registration of the (ユニット名)?

（ユニット名）を登録解除します。よろしいですか？

ユニットの登録を解除するか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

解除する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV310-Q

An attempt to (操作名) (ユニット名) failed. Are you sure you want to continue?

（ユニット名）の（操作名）に失敗しました。このまま処理を続行しますか？

複数ユニットの処理に失敗しました。このまま処理を続行するか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

処理を続行する場合［はい］ボタンを，処理を続行して今後このメッセージを表示しない場合は［すべてはい］ボタンを，処理を中断する場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV311-Q

Are you sure you want to cancel the registration of the selected (個数) units?

選択された（個数）個のユニットを登録解除します。よろしいですか？

複数ユニットの登録を解除するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

登録解除を行う場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV312-Q

Are you sure you want to prohibit execution of the selected (個数) units?

選択された（個数）個のユニットを実行中止します。よろしいですか？

複数ユニットの実行を中止するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

実行を中止する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV313-Q

Are you sure you want to set the hold attribute for the selected (個数) units?

選択された（個数）個のユニットの保留属性を設定します。よろしいですか？

複数ユニットの保留属性を設定するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

保留属性を設定する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV314-Q

Are you sure you want to release the selected (個数) units?

選択された（個数）個のユニットを保留解除します。よろしいですか？

複数ユニットを保留解除するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

保留解除する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV315-Q

Are you sure you want to forcibly end the selected (個数) units?

選択された（個数）個のユニットを強制終了します。よろしいですか？

複数ユニットを強制終了するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

強制終了する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV316-Q

Are you sure you want to interrupt the selected (個数) units?

選択された（個数）個のユニットを中断します。よろしいですか？

複数ユニットを中断するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

中断する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV317-E

The operation is not possible for the specified status or result.

指定された状態または結果に対して操作できません。

指定された世代（状態，結果）が操作対象のジョブネットにないため，操作できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

状態または結果を指定する前には，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウで対応する世代に対する状態が表示されていることを確認してください。

KAVV318-Q

Are you sure you want to prohibit execution of (ユニット名) (実行ID)?

（ユニット名）（実行ID）を実行中止します。よろしいですか？

ユニットの実行を中止するか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

実行を中止する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV319-Q

Are you sure you want to release the changes in (ユニット名) (実行ID)?

（ユニット名）（実行ID）の変更を解除します。よろしいですか？

ユニットの予定一時変更を解除するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

解除する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV320-Q

Are you sure you want to set the hold attribute for (ユニット名) (実行ID)?

（ユニット名）（実行ID）の保留属性を設定します。よろしいですか？

ユニットの保留属性を設定するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

保留を設定する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV321-Q

Are you sure you want to release (ユニット名)(実行ID)?

（ユニット名）（実行ID）を保留解除します。よろしいですか？

ユニットの保留を解除するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

保留解除をする場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV322-Q

Are you sure you want to interrupt (ジョブネット名)(実行ID)?

（ジョブネット名）（実行ID）を中断します。よろしいですか？

ジョブネットを中断するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

中断する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV323-Q

Are you sure you want to forcibly end (ユニット名)(実行ID)?

（ユニット名）（実行ID）を強制終了します。よろしいですか？

ユニットを強制終了するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

強制終了する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV324-Q

Are you sure you want to delete the schedule rule (ルール番号)?

スケジュールルール（ルール番号）を削除します。よろしいですか？

スケジュールルールを削除するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

削除する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV325-Q

Are you sure you want to save the window status?

ウィンドウの状態を記憶します。よろしいですか？

ウィンドウ状態を記憶するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

状態記憶をする場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV326-Q

Are you sure you want to clear the saved status?

状態記憶を取り消します。よろしいですか？

ウィンドウ状態の状態記憶を取り消すかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

取り消しをする場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV327-Q

Are you sure you want to delete the (ユニット名)?

（ユニット名）を削除します。よろしいですか？

［ジョブネットエディタ］ウィンドウでユニットを削除するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

削除する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV328-Q

Are you sure you want to delete the selected (個数) units?

選択された（個数）個のユニットを削除します。よろしいですか？

ユニットを削除するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

削除する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV329-Q

This operation can be done only during exclusive editing. Are you sure you want to edit exclusively?

この操作は排他編集中でないと実行できません。排他編集を行いますか？

排他編集モードにするか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

排他編集する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV330-Q

To delete the start condition, the root jobnet in the exclusive-editing status must be displayed in the map area. Are you sure you want to continue?

起動条件を削除するには，排他編集状態でマップエリアにルートジョブネットを表示する必要があります。続行しますか？

起動条件を削除するか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

削除する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV332-Q

The calendar has been changed. Are you sure you want to save it?

カレンダーが変更されています。保存しますか？

カレンダーでの定義情報を保存するか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

保存する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV333-Q

To create a start condition, the root jobnet in the exclusive-editing status must be displayed in the map area. Are you sure you want to continue?

起動条件を新規作成するには，排他編集状態でマップエリアにルートジョブネットを表示する必要があります。続行しますか？

起動条件を新規作成するか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

起動条件を作成する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV334-Q

Are you sure you want to log out?

終了（ログアウト）してもよろしいですか？

JP1/AJS3 - Viewを終了するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

終了する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV335-Q

Closing the windows makes you log out. Are you sure you want to log out?

このウィンドウを閉じると終了（ログアウト）します。よろしいですか？

JP1/AJS3 - Viewを終了するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

終了する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV336-Q

The connection with the Manager was severed. Do you want to re-connect?

マネージャーとの接続が切れています。再接続を行いますか？

マネージャーと再接続するか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

再接続する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV337-Q

Another user changed the schedule while you were editing it. Are you sure you want to save the edited settings?

編集中に他のユーザーからスケジュールの設定が変更されています。このまま，編集した設定を保存してもよろしいですか？

スケジュール情報を上書きするかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

上書きする場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV338-Q

Registration cannot be executed because the specified job group does not exist or you are not authorized to register it. Are you sure you want to define the schedule?

指定されたジョブグループは存在しないか，または権限がありません。このままでは実行登録できませんが，スケジュールを設定してもよろしいですか？

スケジュール情報を設定するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

設定する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV339-Q

The changed data will be lost. Are you sure you want to save it?

変更されたデータが失われます。保存しますか？

カレンダー情報を保存するか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

保存する場合は［はい］ボタンを，保存しない場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV340-Q

Copying the schedule of an upper jobnet to a lower jobnet will delete the existing schedule (if any) of the lower jobnet. Are you sure you want to copy?

上位ジョブネットからスケジュールの設定をコピーします。既にコピー先のジョブネットにスケジュールが設定してある場合，その設定は失われます。よろしいですか？

上位ジョブネットから，スケジュール情報をコピーする場合，すでにあるスケジュール情報に上書きするかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

コピーする場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV341-Q

You specified "All" for a start point or end point. Are you sure you want to define?

開始点または終了点に全体が指定されていますがよろしいですか？

ホストリンクジョブネットの開始点，または終了点に［全体］を指定するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

そのまま保存する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV344-Q

The search might take a long time. Are you sure you want to search?

検索処理に時間がかかる可能性があります。よろしいですか？

下位のユニットを検索したり，検索名を考慮しないで検索したりするかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

そのまま検索する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV345-Q

The selected passing information (正規表現値,出力マクロ変数名) will be deleted. Are you sure you want to continue?

選択された引き継ぎ情報（正規表現値，出力マクロ変数名）を削除します。よろしいですか？

引き継ぎ情報を削除するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

引き継ぎ情報を削除する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV346-Q

All defined schedule rules will be deleted because the (Depends on upper-level jobnet) check box is selected. Are you sure you want to continue?

「上位のジョブネットに依存する」が選択されているため，既に設定しているスケジュールルールが失われます。よろしいですか？

（S）

応答を待ちます。

（O）

処理を続行する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV350-E

When you register for execution a jobnet that is directly under a planning group, you can only perform fixed registration specified with a fixed schedule period.

プランニンググループ直下のジョブネットを実行登録する場合，確定期間を指定した確定登録のみが可能です。

プランニンググループの直下のジョブネットに対しては，計画登録，即時登録ができません。また，未来世代数を指定して確定登録することはできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

プランニンググループの直下のジョブネットに対しては，確定期間を指定して確定登録してください。

KAVV351-E

When you add a planning group or a jobnet that is directly under a planning group to a schedule, you can only perform fixed registration specified with a fixed schedule period.

プランニンググループおよびプランニンググループ直下のジョブネットに予定を追加する場合，確定期間を指定した確定登録のみが可能です。

プランニンググループおよびプランニンググループの直下のジョブネットには，予定を追加できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

予定を追加する場合は，対象となるプランニンググループ直下のジョブネットに対して，次の操作を行ってください。

既存のスケジュールに基づき予定を追加する場合

新しい期間を指定して確定実行登録を行ってください。

既存のスケジュールとは別に単発的に予定を追加する場合

計画一時変更で次回予定を追加してください。

この場合に追加した予定を削除したい場合は，変更解除ではなく実行中止をしてください。

KAVV352-E

Today is shown because the specified date (日付) cannot be shown.

表示できない日付（日付）のため，今日を表示します。

［デイリースケジュール］ウィンドウ，または［マンスリースケジュール］ウィンドウに表示できない日付を指定しました。

（S）

処理を継続します。表示日を今日と仮定して，表示します。

（O）

このウィンドウの表示元のウィンドウで1994年〜2036年の期間以外の日付を表示していないかどうかを確認してください。

KAVV353-E

Directly under a planning group, you can only create a jobnet or remote jobnet.

プランニンググループ直下には，ジョブネット，またはリモートジョブネットのみ作成可能です。

プランニンググループの直下には，ルートジョブネット，ルートリモートジョブネット以外のユニットを作成できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

プランニンググループの直下にユニットを作成する場合は，ルートジョブネット，またはルートリモートジョブネットを作成してください。

KAVV354-E

In the cancellation period, for the end day specify a day after the start day.

解除期間では，終了日には開始日以降の日付を指定してください。

解除期間の終了日に，開始日より前の日付が指定されているため，期間指定で登録解除ができません。

（S）

処理を中断します。

（O）

期間指定で登録解除する場合には，［解除期間］の終了日に，開始日以降の日付を指定してください。

KAVV355-E

The schedule for canceling the registration does not exist.

登録解除するためのスケジュールが存在しません。

登録解除するためのスケジュールがありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

指定した期間内にスケジュールがあることを確認の上，再度登録解除をしてください。

KAVV356-E

Directly under a planning group, you can only paste a jobnet or remote jobnet.

プランニンググループ直下には，ジョブネット，またはリモートジョブネットのみ貼り付け可能です。

プランニンググループの直下には，ルートジョブネット，ルートリモートジョブネット以外のユニットは貼り付けられません。

（S）

処理を中断します。

（O）

プランニンググループの直下にユニットを貼り付ける場合は，ルートジョブネット，またはルートリモートジョブネットを貼り付けてください。

KAVV357-Q

The fixed schedule period is over (数値) months. Are you sure you want to register for execution?

確定期間が数値ヶ月を超えていますが，このまま実行登録をしてもよろしいですか？

実行登録をするかどうか確認します。確定登録での確定期間が，ユーザーの指定した期間を超えています。入力に誤りがないか確認してください。

（S）

処理を中断します。

（O）

実行登録する場合は［はい］ボタンを，しない場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV358-E

A maximum of 50 items can be added to the [User color] list.

表示色は最大50色まで作成可能です。

表示色は最大50色までしか作成できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

作成した表示色のうち不要なものを削除してから，再度表示色を作成してください。

KAVV359-E

A color with the specified RGB element already exists, so you cannot specify the RGB element.

既に存在する表示色と同じRGB要素を指定することはできません。

同一のRGB要素を持つ表示色を複数作成することはできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

既存の表示色と重複しないRGB値を指定してください。

KAVV360-E

A color with the same name already exists, so you cannot specify the name.

既に存在する表示色と同じ名称を指定することはできません。

同一名称の表示色を複数作成することはできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

既存の表示色の名称以外の文字列を指定してください。

KAVV361-Q

The specified color (表示色名) is in use. Are you sure you want to delete it?

指定した表示色（表示色名）は，現在使用中です。このまま削除してもよろしいですか？

指定したユーザー表示色を削除するかどうか確認します。現在，実行状態や遅延に割り当てられている表示色を削除しようとしています。削除した場合は，デフォルトの設定が適用されます。

（S）

処理を中断します。

（O）

削除する場合は［はい］ボタンを，しない場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV362-E

The specified operation cannot be performed because the unit is defined by JP1/AJS2 - Scenario Operation.

JP1/AJS2 - Scenario Operation から定義したユニットに対して，指定された操作はできません。

JP1/AJS2 - Scenario Operationから定義されたユニットに対して許可されない操作をしようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS2 - Scenario Operationからの操作によって回避してください。

KAVV363-E

Select an item in the (リスト名).

（リスト名）で項目を選択してください。

「リスト名」で項目が選択されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

「リスト名」で項目を選択してください。

［表示色の選択］ダイアログボックスの場合：［選択可能な表示色の一覧］

［変数使用状況］ダイアログボックスの場合：［変数一覧］

KAVV364-E

The available file extensions are .jpg (.JPG) and .gif (.GIF). Specify a valid file name.

ファイルの拡張子は「.jpg」（.JPG）及び「.gif」（.GIF）が有効となります。再度正しいファイル名を入力してください。

壁紙とするイメージファイルの拡張子に「.jpg」（.JPG），および「.gif」（.GIF）以外の拡張子を指定しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

壁紙とするイメージファイルの拡張子には「.jpg」（.JPG），または「.gif」（.GIF）を指定してください。

KAVV365-Q

Are you sure you want to end specifying wallpaper settings without saving the settings?

設定した情報を保存せずに，壁紙の設定を終了します。よろしいですか？

設定した情報を保存しないで，壁紙の設定を終了するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

終了する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV366-Q

The specified file (ファイル名) was not found. Are you sure you want to use the specified file name for wallpaper?

指定されたファイル（ファイル名）が見つかりません。このまま，指定されたファイル名を壁紙に設定してもよろしいですか？

指定したファイルがない場合に，指定したファイル名を，そのまま壁紙に設定するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

設定する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV367-E

Specify both start and end days in the cancellation period.

解除期間には開始日と終了日の両方を指定してください。

期間指定で登録解除する場合は，［解除期間］の開始日および終了日を省略できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

期間指定で登録解除する場合は，［解除期間］の開始日と終了日の両方を指定してください。

KAVV368-Q

A relation line cannot be pasted when Paste (Extension) is executed under the start condition. Are you sure you want to continue?

起動条件に対して貼り付け（拡張）を実行する場合，関連線は貼り付けることができません。続行しますか？

貼り付け（拡張）を実行するかどうかの確認です。

起動条件の配下で貼り付け（拡張）を実行した場合，関連線は貼り付けることができません。ユニットの相対的な座標位置は維持したまま貼り付けることができます。

（S）

応答を待ちます。

（O）

貼り付け（拡張）を実行する場合は［はい］ボタンを，実行しない場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV369-E

The (行数) line of the settings file (ファイル名) is incorrect.

設定ファイル（ファイル名）の（行数）行目に誤りがあります。

壁紙の設定ファイルまたはカスタムジョブ拡張設定ファイルに誤りがあります。

（S）

ファイル名の拡張子が「.cjx」以外の場合

誤りのあった行の設定を無視して処理を継続します。

設定ファイルで最初に検出された誤りに対してはエラーメッセージダイアログボックスでエラーを通知します。それ以降の誤りに対してはログに出力します。

ファイル名の拡張子が「.cjx」の場合

［モニタ詳細］ダイアログボックスが，カスタマイズされていない状態で表示されます。

（O）

ファイル名の拡張子が「.cjx」以外の場合

［壁紙の設定］ダイアログボックスを表示して，［OK］ボタンをクリックすると誤りがある定義は削除されます。

ファイル名の拡張子が「.cjx」の場合

「ファイル名」に示されたカスタムジョブ拡張設定ファイル中の，「行数」に示された行の記述を正しく修正して，再度［モニタ詳細］ダイアログボックスを表示してください。

KAVV370-Q

The optimization might take a long time. Discontinuation of processing during optimization is possible. Are you sure you want to optimize?

最適化処理に時間がかかる可能性があります。最適化中に処理の中断は可能です。最適化しますか？

最適化処理をするかどうかの確認です。

（S）

応答を待ちます。

（O）

最適化する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV371-I

Now optimizing. You can use the Cancel button to discontinue the processing.

最適化中です。キャンセルボタンで処理を中断することができます。

最適化の処理中です。最適化処理は［キャンセル］で中断できます。

（S）

処理を継続します。

（O）

処理を中断する場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KAVV372-E

The number of data items in the settings file (ファイル名) exceeded 9,999 so registration failed.

設定ファイル（ファイル名）内のデータ件数が9,999件を超えたため，設定を登録できません。

壁紙を設定できるホスト数が9,999を超えたため，現在の接続先に対して壁紙の設定を登録できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　12.4.45 ［壁紙の設定］ダイアログボックス」の補足事項を参照し壁紙設定の管理ファイルから不要な行を削除してください。

KAVV373-Q

The common user profile of the connection destination will be downloaded. Are you sure you want to overwrite all of the settings for (JP1ユーザー名) on this JP1/AJS3 - View machine?

接続先のユーザー共通プロファイルをダウンロードします。このJP1/AJS3 - Viewマシンの（JP1ユーザー名）のダウンロード対象の設定はすべて上書きされます。よろしいですか？

ユーザー共通プロファイルをダウンロードするかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

接続先のユーザー共通プロファイルをダウンロードする場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV374-Q

Are you sure you want to upload the setup of (JP1ユーザー名) on this JP1/AJS3 - View machine as the common user profile on the connection destination?

このJP1/AJS3 - Viewマシンの（JP1ユーザー名）の設定を接続先のユーザー共通プロファイルとしてアップロードします。よろしいですか？

このJP1/AJS3 - Viewホストの「JP1ユーザー名」の設定を接続先のユーザー共通プロファイルとしてアップロードするかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

ユーザー共通プロファイルとしてアップロードする場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV375-I

The upload/download ended normally.

（アップロード／ダウンロード）は正常に終了しました。

アップロードまたはダウンロードが正常に終了したことを通知するメッセージです。

（S）

アップロードまたはダウンロードが正常に終了したことを通知します。

KAVV376-E

The common user profile is not uploaded at the connection destination.

接続先にユーザー共通プロファイルがアップロードされていません。

接続先のJP1/AJS3 - Managerにユーザー共通プロファイルがアップロードされていないためダウンロードできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユーザー共通プロファイルがアップロードされたあと，再度ダウンロードしてください。

KAVV377-Q

All the common user profile values of the connection destination are default values. Are you sure you want to continue downloading?

接続先のユーザー共通プロファイルはすべてデフォルト値です。このままダウンロードしてもよろしいですか？

接続先のユーザー共通プロファイルはすべてデフォルト値です。このまま処理を続行するとダウンロード対象の設定はすべてデフォルト値になります。すべてデフォルト値のユーザー共通プロファイルをダウンロードするかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

接続先のユーザー共通プロファイルをダウンロードする場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV378-E

A required option is missing.[オプション]

必要なオプションが不足しています。［オプション］

ajsコマンドに必要なオプションが不足しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

必要なオプションを指定したあと，再度ajsコマンドを実行してください。必要なオプションの組み合わせは，次のとおりです。

-v monitor -n ジョブネットまたはジョブの完全名 -l 実行ID

-v monitor -n ジョブネットまたはジョブの完全名 -m stateまたはresult

KAVV379-E

An option that cannot be specified simultaneously is specified.[オプション]

同時に指定できないオプションが指定されています。［オプション］

同時に指定できないオプションが指定されています。

（S）

処理を中断します。

（O）

-lまたは-mオプションのどちらかを指定して，再度ajsコマンドを実行してください。

KAVV380-E

The login information file (ファイル名) is not found.

ログイン情報ファイル（ファイル名）が見つかりません。詳細情報：詳細情報1，詳細情報2

ログイン情報ファイルとして指定したファイル名が見つかりません。

（S）

処理を中断します。

（O）

-aオプションに指定したログイン情報ファイルが次の場所に作成されているかどうか確認してください。

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ¥conf¥

KAVV381-E

Specify the value of the login information (キーワード名) of the login information file (ファイル名).

ログイン情報ファイル（ファイル名）のログイン情報（キーワード名）の値を指定してください。

ログイン情報ファイルに，「キーワード」に対する値が設定されていないため，自動ログインできませんでした。

（S）

自動ログイン処理を中断し，［ログイン］画面を表示します。

（O）

［ログイン］画面で必要な情報を入力したあと，ログインしてください。

また，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajs」を参照し，ログイン情報ファイルの内容を確認してください。

KAVV382-E

An error occurred during the input of the login information file (ファイル名).

ログイン情報ファイル（ファイル名）の入力でエラーが発生しました。詳細情報：詳細情報1，詳細情報2

ログイン情報ファイルの入力処理でエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

ファイルまたはディレクトリに対するアクセス権がない

他プログラムで編集している

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いてください。

KAVV383-E

The maximum number of selectable units for the specified operation is (ユニット数).

指定された操作で選択可能なユニットの最大数は（ユニット数）個です。

指定された操作をするために選択できるユニット最大数は「ユニット数」に示された個数です。

（S）

処理を中断します。

（O）

「ユニット数」に示された最大数以下でユニットを選択して，操作をしてください。

KAVV384-Q

The monitor start delay for the specified jobnet cannot be changed because the jobnet is being executed. Are you sure you want to apply the changes other than the monitor start delay change?

指定したジョブネットは実行中のため開始遅延監視を変更することができません。開始遅延監視以外を変更しますか？

指定されたジョブネットの実行状態が実行中のため，開始遅延監視を変更できません。このため，開始遅延監視以外（終了遅延監視，ジョブネット監視）を変更するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

開始遅延監視以外を変更する場合は［はい］ボタンを，遅延監視の一時変更をしない場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV385-E

The (フィールド名) is duplicated.

（フィールド名）が重複しています。

「フィールド名」を重複して指定することはできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

「フィールド名」に重複しない名称を指定したあと，再度操作してください。

［ツールの登録］ダイアログボックスの場合：［登録名］

［JP1/AJS3のコマンドの登録］ダイアログボックスの場合：［登録名］

［引き継ぎ情報の登録］ダイアログボックスの場合：［変数名］

［リリース登録］ダイアログボックスの場合：［リリースID］

KAVV386-Q

The settings have been changed. Are you sure you want to save the settings?

設定が変更されています。保存しますか？

設定の変更を保存するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

設定を保存する場合は［はい］ボタンを，保存しない場合は［いいえ］ボタンを，取り消す場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KAVV387-E

An attempt to start the tool failed. (Entry name:(登録名), Command:(起動コマンド))

ツールの起動に失敗しました。（登録名：（登録名），起動コマンド：（起動コマンド））

ツールの起動に失敗しました。次の原因が考えられます。

実行ファイルがない

実行ファイルに対して実行権限がない

環境変数PATHの設定が正しくない

置換文字列を使用している場合に，その前後に半角スペースがない

半角スペースを含む文字列を指定している場合に，ダブルクォーテーションで囲んでいない

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと再度ツールを起動してください。

KAVV388-I

The tool was started.(Entry name:(登録名), Command:(起動コマンド))

ツールを起動しました。（登録名：（登録名），起動コマンド：（起動コマンド））

ツールを起動しました。

（S）

ツールを起動したことをログに出力しました。

なお，このメッセージは保守情報を出力しているため，対処する必要はありません。

KAVV389-E

The tool cannot be started because a character that cannot be used in the character string for replacement is included.

置換対象文字列に使用できない文字が含まれているためツール起動できません。

登録されている起動コマンドに置換文字列「(UNIT_NAME)」が指定されていて，置換対象となるユニット完全名にツール起動で使用できない文字※が含まれているためツール起動できません。

注※

次の半角文字

" & ' * < > ? [ ¥ ] ^‘ {｜} ~

（S）

処理を中断します。

（O）

別の方法でコマンドを実行してください。

KAVV390-E

Passing information cannot be set in (ユニット種別).

（ユニット種別）には引き継ぎ情報を設定できません。

「ユニット種別」に対して，引き継ぎ情報を設定して実行登録，または追加しようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

「ユニット種別」に対しては，引き継ぎ情報を設定しないで実行登録，または追加してください。

KAVV391-E

An unit (ユニット名) defined by JP1/AJS2 - Scenario Operation is included. This unit will be ignored and processing will continue.

JP1/AJS2 - Scenario Operationから定義したユニット（ユニット名）が含まれています。このユニットを無視して処理を続行します。

JP1/AJS2 - Scenario Operationから定義したユニットに対して許可されない操作をしようとしました。

（S）

処理を続行します。

（O）

JP1/AJS2 - Scenario Operationから定義したユニットに対して許可されない操作をしないでください。

KAVV392-I

No variables have been used.

変数は使用されていません。

変数が使用されていないことを通知するメッセージです。

補足事項

変数が表示されるユニットを次に示します。

引き継ぎ情報を参照している（後続の）ジョブ。

判定条件に変数（文字列）または変数（数値）を定義している判定ジョブ。

なお，リモートジョブネット配下のジョブは表示の対象になりません。

（S）

変数が使用されていないことをログに出力しました。

KAVV393-I

There is no inherited result.

引き継ぎ結果はありません。

引き継ぎ結果がないことを通知するメッセージです。

補足事項

引き継ぎ結果が表示されるユニットを次に示します。

実行登録または追加を実行時に，引き継ぎ情報を設定したルートジョブネット。

引き継ぎ情報を参照している（後続の）ジョブ。

なお，引き継ぎ情報を設定している（先行の）ジョブでは表示されません。

（S）

引き継ぎ結果がないことをログに出力しました。

KAVV394-E

An inherited result cannot be displayed for the (ユニット種別).

（ユニット種別）に対して引き継ぎ結果は表示できません。

「ユニット種別」に対して引き継ぎ結果を表示しようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

「ユニット種別」以外のユニットに対して引き継ぎ結果を表示してください。

KAVV396-E

Specified operation cannot be executed because the option (file name=ファイル名, keyword=キーワード名) is invalid.

オプションの設定（ファイル名=ファイル名，キーワード=キーワード名）が無効になっているため，指定された操作はできません。

ユーザー共通プロファイルをダウンロードしたことによって，「キーワード名」で示すオプションの設定が無効になりました。オプションの設定が無効の場合は，指定された操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

必要に応じてオプションを有効にしたあと，JP1/AJS3 - Viewを再起動してください。

KAVV397-E

To change a recovery attribute, a judgment job (判定ジョブ名) must be followed by another recovery unit.

リカバリーに変更するには判定ジョブ（判定ジョブ名）の後続がリカバリーユニットである必要があります。

判定ジョブの後続ユニットにリカバリーユニットでないユニットが関連づけられているため，従属ユニットをリカバリーに変更できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

種別を［通常］に戻して，［詳細定義］ダイアログボックスを閉じたあと，判定ジョブの後続ユニットをすべてリカバリーユニットに変更して，再度リカバリーに変更してください。

KAVV399-E

An error occurred in inter-process communication.

プロセス間通信処理でエラーが発生しました。

プロセス間通信処理でエラーが発生しました。

（S）

プロセス間通信処理を中断するため，次の機能が正しく動作しません。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウの起動方式を変更する機能

（O）

現在，起動しているすべてのJP1/AJS3 - Viewを終了したあと，次のファイルがある場合は，手動で削除してください。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥port.conf

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

KAVV400-E

Cannot connect to the connection destination host (ホスト名) or JP1/AJS3 service on the connection destination host. Detailed information: ポート番号, IPアドレス

接続先ホスト（ホスト名）または接続先ホストのJP1/AJS3サービスに接続できません。詳細情報：ポート番号，IPアドレス

接続先ホスト，または接続先ホストのJP1/AJS3サービスに接続できません。次の原因が考えられます。

接続先ホストのJP1/AJS3サービスが起動していない

ポート番号（jp1ajs2monitor）の定義が，接続先と一致していない

接続先ホストが起動していない

接続先ホストとネットワーク接続できる状態ではない

接続先との間にファイアウォールがある場合は，通過できるように設定されていない

通過方向については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録A.2 ファイアウォールの通過方向」を参照してください。

接続先のJP1/Baseの設定で，物理ホストの受信側バインド方式がIPバインド方式になっている場合，物理ホストおよびどの論理ホストにもバインドされていないIPアドレスで接続しようとした

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと，再度操作してください。

接続先の，物理ホストおよびどの論理ホストにもバインドされていないIPアドレスで接続しようとした場合は，バインドされたIPアドレスで接続するか，または接続先でjp1hosts情報またはjp1hosts2情報を定義するなどして対処してください。jp1hosts情報またはjp1hosts2情報の定義については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

また，接続先ホストがビジーな状態の場合は接続できない場合があります。接続しようとしているJP1/AJS3 - Managerに対して，複数のJP1/AJS3 - Viewから接続しようとする場合は，リトライ回数を設定してください。次回，JP1/AJS3 - Viewを起動したときから設定が有効になります。デフォルトは3回です。

リトライ回数の設定方法を次に示します。

レジストリーキー［HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥JP1AJS2V］※にCONN_RETRYCOUNTという名前のDWORD値を作成し，値にリトライ数を設定してください。

注※

64ビット版のWindowsの場合，「HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE」を「HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node」と読み替えてください。

KAVV401-E

The data to the connection destination could not be sent or received.

接続先とのデータの送受信に失敗しました。

JP1/AJS3 - Managerとのデータの送受信に失敗しました。または，接続先マネージャーホストにあるマネージャー用接続許可設定ファイルに接続元のJP1/AJS3 - ViewホストのIPアドレスが登録されていないため，マネージャーホストに接続できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

ネットワークの一時的な問題が考えられます。更新，または操作時にこのメッセージが表示された場合は，最新情報に更新して，更新，または操作が有効になっているか確認してください。有効になっていない場合や，データの取得時の場合は，再度，同じ操作をしてください。

接続先マネージャーホストの統合トレースログにメッセージKAVS8040-Eが出力されている場合は，メッセージKAVS8040-Eの対処方法に従ってください。

何度もこのメッセージが表示される場合は，JP1/AJS3 - Managerで異常が発生しているおそれがあります。JP1/AJS3 - Managerのホストにある，Windowsイベントログまたはsyslogなどのログ情報を参照して調査してください。そのあと，調査結果に基づいてエラー要因を取り除いてください。ログファイルの内容については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.2 ログの種類とログ情報の格納先」を参照してください。

また，接続先ホストがWindowsで，かつログイン直後にこのメッセージが出力される場合は，接続先ホストでデスクトップヒープ領域不足が発生しているおそれがあります。接続先ホストでデスクトップヒープ領域の消費を抑える設定（環境設定パラメーターREUSELOGONおよび環境設定パラメーターLOGONSHMAX）をしてください。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

JP1/AJS3 - Viewの通信暗号化機能が無効な状態で，通信暗号化機能を有効にしたマネージャーホストに接続すると，このメッセージが出力されます。JP1/AJS3 - Viewホストとマネージャーホストの通信暗号化機能の設定を一致させてください。

KAVV402-E

A timeout occurred while waiting for the response from the connection destination. Detailed information: 保守情報, 保守情報

接続先からの応答待ちにタイムアウトしました。詳細情報：保守情報，保守情報

待ち時間を過ぎてもJP1/AJS3 - Managerからの応答を受信できませんでした。

待ち時間のデフォルトは30分です。ただし，ネットワーク機器の自動切断設定やネットワークの一時的な障害によってJP1/AJS3 - Managerとの接続が切断された場合は，待ち時間よりも前にこのメッセージが出力されることがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Viewの操作後，待ち時間が経過する前にこのメッセージが表示された場合は，ネットワークの状態に問題ないことを確認し，再度操作してください。

JP1/AJS3 - Viewの操作後，待ち時間が経過してからこのメッセージが表示された場合は，JP1/AJS3 - Viewで実施した操作の処理状況を確認してください。

なお，待ち時間は次の方法で設定できます。

レジストリーキー［HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥JP1AJS2V］※にREC_TIMEOUTという名前のDWORD値を作成し，値に待ち時間（秒）を設定してください。次回，JP1/AJS3 - Viewを起動したときから設定が有効になります。REC_TIMEOUTの上限値は，16進数で00093A80（10進数で604,800）です。

注※

64ビット版のWindowsの場合，「HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE」を「HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node」と読み替えてください。

注意事項

"0"を設定しないでください。

KAVV403-E

The transmitted data could not be encoded. (文字コード)

送受信データのエンコードに失敗しました。（文字コード）

送受信データのエンコードに失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Managerの文字コードの設定が正しいか確認してください。

KAVV405-E

Processing was interrupted because an error was detected in the received data. Confirm that the port number (jp1ajs2monitor) is the same at the connection destination. Details: 保守情報, 保守情報

受信データに異常を検出したため，処理を中断します。ポート番号（jp1ajs2monitor）の定義が接続先と一致しているかを確認してください。詳細情報：保守情報，保守情報

JP1/AJS3 - Managerから送られてきたデータにプロトコル上の不正なデータを検出しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ポート番号（jp1ajs2monitor）の定義が接続先と一致しているかを確認してください。

KAVV406-E

The version of the connection destination is unknown.

Detailed information: 保守情報，保守情報

接続先のバージョンが不明です。

詳細情報：保守情報，保守情報

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが不明です。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のホストにJP1/AJS3 - Managerが正しくインストールされているか確認してください。

KAVV407-E

The character code for the connection destination is unknown.

Detailed information: 保守情報，保守情報

接続先の文字コードが不明です。

詳細情報：保守情報，保守情報

接続先のJP1/AJS3 - Managerの文字コードが不明です。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のホストにJP1/AJS3 - Managerが正しくインストールされているか確認してください。

KAVV408-E

Login information cannot be obtained.

ログイン情報が取得できません。

ログイン情報が取得できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

画面のハードコピー

JP1/AJS3 - Viewのログ情報

JP1/AJS3 - Managerのログ情報

JP1/Baseのログ情報（認証サーバが別のホストにある場合は，認証サーバ側のJP1/Baseのログ情報も含みます）

ログ情報の採取方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.3 トラブル発生時に採取が必要な資料」，およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.4 資料の採取方法」を参照してください。

また，JP1/Baseのログ情報の採取方法は，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

KAVV409-E

Information about the connection destination cannot be obtained.

Detailed information: 保守情報，保守情報

接続先の情報が得られませんでした。

詳細情報：保守情報，保守情報

接続先の情報が取得できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のホストにJP1/AJS3 - Managerが正しくインストールされているか確認してください。

KAVV411-E

Invalid data was detected. Confirm the setting for the Manager's character code-set. (文字コード)

不正なデータを検出しました。マネージャーの文字コードの設定を確認してください。（文字コード）

文字コードの不正によって，JP1/AJS3 - Viewでは表示できない不正なデータを検出しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ログアウトしたあと，接続先のJP1/AJS3 - Managerの設定で次のことを確認してください。

JP1/AJS3 - ManagerのOSの文字コードと，JP1/AJS3 - Managerの文字コードの設定が一致しているか。

JP1/AJS3 - Managerの文字コードの設定を途中で変更し，かつ変更前のデータが残っていないか。

リモートジョブネットの定義で，実行先マネージャーとの文字コードが一致しているか。

なお，このメッセージが表示されていない場合で，JP1/AJS3 - Viewの表示が文字化けしているときでも，上記と同じ対処をしてください。

KAVV412-E

The host name is specified incorrectly.

ホスト名が不正です。

接続先ホスト名で指定されたホスト名では，ホスト名解決できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

正しいホスト名，またはIPアドレスを入力してください。

KAVV413-E

Invalid data was detected in the file (ファイル名) at the connection destination.

接続先のファイル（ファイル名）で不正なデータを検出しました。

接続先のファイルに不正なデータを検出しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

このメッセージは接続先のファイルによって対処方法が異なります。ファイルによって次のとおり対処してください。

ユーザー共通プロファイルの場合

接続先のユーザー共通プロファイルがSJISで記述されていることを確認してください。

ユーザー共通プロファイル格納ディレクトリのパスはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.1.2 ユーザー共通プロファイルの利用」を参照してください。

Viewカスタマイズ設定ファイルの場合

Viewカスタマイズ設定ファイルがJP1/AJS3 - Viewの環境に合った文字コード（日本語環境の場合はSJIS）で記述されていることを確認してください。Viewカスタマイズ設定ファイルは，［環境設定］ダイアログボックスの［その他］タブからダウンロードして確認できます。［環境設定］ダイアログボックスの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　12.3.42 ［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。Viewカスタマイズ設定ファイルについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.3.19 接続先マネージャーホストの情報を表示する」を参照してください。

KAVV414-I

ENUM_RECV : (受信情報)

ENUM_RECV：（受信情報）

JP1/AJS3 - Managerからデータを受信したことを通知するメッセージです。

（S）

JP1/AJS3 - Managerからデータを受信したことをログに出力しました。

KAVV415-I

InterProcess : (通信データ)

InterProcess：（通信データ）

プロセス間通信処理を行っていることを通知するメッセージです。

（S）

プロセス間通信処理を行っていることをログに出力しました。

なお，このメッセージは保守情報を出力しているため，対処する必要はありません。

KAVV416-W

InterProcess : (保守情報)

InterProcess：（保守情報）

プロセス間通信処理中に，続行できるエラーが発生したことを通知するメッセージです。

（S）

プロセス間通信処理中に，続行できるエラーが発生したことをログに出力しました。

（O）

このメッセージは内部ログであるため，対処は不要です。

KAVV417-E

InterProcess : (保守情報)

InterProcess：（保守情報）

プロセス間通信処理中に，エラーが発生したことを通知するメッセージです。

（S）

プロセス間通信処理中に，エラーが発生したことをログに出力しました。

（O）

このメッセージは内部ログであるため，対処は不要です。

KAVV418-E

The specified operation cannot be performed because acquisition of the manager host information failed.

マネージャーホストの情報取得に失敗したため，この操作を実行できません。

マネージャーホストの情報取得に失敗したため，この操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Managerにログインしたときに，一部の情報の取得に失敗したおそれがあります。マネージャーホストのWindowsイベントログまたはsyslogなどのログ情報を参照して調査してください。

調査結果に基づいてエラー要因を取り除いたあと，JP1/AJS3 - Viewを再起動して，再度操作してください。

ログの種類とログ情報の格納先については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.2 ログの種類とログ情報の格納先」を参照してください。

ログ情報については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　付録C ログ情報」を参照してください。

KAVV419-E

The specified operation cannot be performed by this version of JP1/AJS3 - View.

使用中のJP1/AJS3 - Viewのバージョンでは，この操作を実行できません。

使用中のJP1/AJS3 - Viewのバージョンでは，この操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Managerにログインしたときに，使用中のJP1/AJS3 - Viewのバージョンでは処理できないデータを取得しました。適切なバージョンのJP1/AJS3 - Viewを使用して再度操作してください。

JP1/AJS3 - ViewとJP1/AJS3 - Managerのバージョン互換については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　8.1.2 JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Viewのバージョン互換」，およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　付録A JP1/AJS3 - Viewの互換性」を参照してください。

KAVV430-Q

The number of saved generations for a registered jobnet has been reduced. When there is a large number of saved generations that have been reduced, the performance of the jobnet the next time the jobnet is started or the next time the starting conditions for the jobnet are met is affected. Are you sure you want to specify this setting?

実行登録済みのジョブネットの保存世代数が減らされています。減らされる世代数が多い場合，ジョブネットの次回実行開始時や次回起動条件成立時の実行性能に影響を及ぼすおそれがあります。このまま設定してもよろしいですか？

保存世代数を変更するかどうか確認します。このメッセージは，すでに実行登録されているルートジョブネットに対して［詳細定義］ダイアログボックスで保存世代数を減らすと表示されます。

JP1/AJS3 - Managerでは，ジョブネットの実行開始時や起動条件の成立時に，変更された保存世代数の設定に従って超過分の世代を削除します。

世代の削除処理では，削除対象となる世代数※に比例して処理量が多くなります。世代の削除処理に時間が掛かると，同時に実行されるはずの処理が待ち状態になります。

そのため，すでに実行登録しているジョブネットの保存世代数を減らすと，ジョブネットの実行開始や起動条件の成立によるジョブネットの開始が遅延するおそれがあります。

注※

バージョン8以前からバージョンアップインストールした場合，実行登録済みの起動条件付きジョブネットの保存世代数を減らすと，削除対象となる実行結果世代数は，最も影響が大きい場合で次のとおりになるため，注意が必要です。

削除対象の実行結果世代数 = 保存世代数縮小分＊（変更前の保存世代数＋1）

（S）

応答を待ちます。

（O）

保存世代数を変更してもよいかどうかを確認し，変更する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

すでに実行登録しているジョブネットの保存世代数を減らす場合は，削除対象となる世代数が増えないよう，起動条件の成立によるジョブネット開始や実行登録が動作しない時間帯に，一つずつまたは期間指定で実行結果を登録解除してから設定を変更してください。

保存世代数については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.2.3 ジョブネットの保存世代数の管理」，およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.2 保存世代数と性能との関係」を参照してください。

なお，確認メッセージを表示させたくない場合は，JP1/AJS3 - View上のファイルでカスタマイズすることでメッセージの出力を抑止できます。必要に応じて，JP1/AJS3 - View上のファイルにキーワードjajsStopQuestDialogを指定してください。カスタマイズ方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.3.10 特定の確認メッセージを非表示にする」を参照してください。

KAVV432-Q

Are you sure you want to delete the relation line? (Source:接続元ユニット名, Destination:接続先ユニット名)

関連線を削除してもよろしいですか？（接続元：接続元ユニット名，接続先：接続先ユニット名）

関連線を削除するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

関連線を削除する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV450-E

An error occurred in session processing.

セション処理でエラーが発生しました。

JP1/AJS3 - Viewから送信したデータに不正がありました。または，JP1/AJS3 - Managerから予期しない応答がありました。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のJP1/AJS3 - Managerが06-00のクラスタ構成で，物理ホストのスケジューラーサービスに対してJP1/AJS3 - Viewからアクセスした場合に表示されることがあります。この場合は，論理ホストのスケジューラーサービスを選択して［ファイル］−［別のウィンドウで表示］を実行してください。

上記以外の場合は，次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してださい。

画面のハードコピー

JP1/AJS3 - Viewのログ情報

JP1/AJS3 - Managerのログ情報

ログ情報の採取方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.3 トラブル発生時に採取が必要な資料」，およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.4 資料の採取方法」を参照してください。

KAVV451-E

The JP1/AJS service at the connection destination has not been started.

接続先のAJSサービスが未起動です。

次の原因が考えられます。

接続先でAJSサービスが起動していない

接続先のJP1/Baseの設定で物理ホストに対して受信側バインド方式がIPバインド方式になっている場合，物理ホストおよびどの論理ホストにもバインドされていないIPアドレスで接続しようとした

接続先がUNIXの場合，接続先でJP1/AJS3 - Managerの構成変更時にajsshmdelコマンドを実行していない，またはすべてのJP1/AJS3のサービスを停止しないで，ajsshmdelコマンドを実行した

接続先がWindowsの場合，接続先でJP1/AJS3 - Managerの構成変更時にすべてのJP1/AJS3のサービスを停止しなかった

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと，再度操作してください。

接続先の，物理ホストおよびどの論理ホストにもバインドされていないIPアドレスで接続しようとした場合は，バインドされたIPアドレスで接続するか，または接続先でjp1hosts情報またはjp1hosts2情報を定義するなどして対処してください。jp1hosts情報またはjp1hosts2情報の定義については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

接続先でのJP1/AJS3 - Managerの構成変更時の作業が原因の場合は，接続先で次の手順に従って対処をしてください。

動作中のJP1/AJS3のすべてのプロセス（サービス，コマンドなど）を停止する。

接続先がWindowsの場合は，手順3に進んでください。

接続先がUNIXの場合は，手順2に進んでください。

ajsshmdelコマンドを実行する。

JP1/AJS3を再起動する。

KAVV452-E

Cannot connect because the number of connections exceeded the maximum.

接続数が最大値を超えたため接続できません。

JP1/AJS3 - Managerとの接続数が最大値を超えたため接続できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続数が最大値未満になったあと，再接続してください。

最大接続数はJP1/AJS3 - Managerの環境設定で変更できます。必要に応じて環境設定パラメーターMAXSESSION，または環境設定パラメーターSERVICEMAXSESSIONの値を設定してください。

KAVV453-E

The specified scheduler service does not exist.

指定したスケジューラーサービスは存在しません。

指定したスケジューラーサービスはありません。次の原因が考えられます。

ajsコマンドで-nオプションに指定しているスケジューラーサービスが接続先のJP1/AJS3 - Managerにない

接続先のJP1/AJS3 - Managerがクラスタ構成でかつ，論理ホストにログインした場合でも，すべてのスケジューラーサービスを表示させている場合に，ログインした論理ホスト外のスケジューラーサービスにアクセスした

（S）

処理を中断します。

（O）

ajsコマンドで-nオプションを指定している場合

接続先のJP1/AJS3 - Managerに指定したスケジューラーサービスがあるかどうかを確認し，正しいスケジューラーサービス名を指定したあと再度コマンドを実行してください。

接続先が論理ホストの場合

論理ホストのスケジューラーサービスを選択して［ファイル］−［別のウィンドウで表示］を実行してください。

上記以外の場合

接続先のJP1/AJS3 - Managerの構成定義情報が変更されていないかを確認したあと，JP1/AJS3 - Viewを再度起動してください。

KAVV454-E

The user could not be authenticated at the connection destination.

接続先でユーザー認証に失敗しました。

接続先でユーザー認証に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

画面のハードコピー

JP1/AJS3 - Viewのログ情報

接続先のJP1/AJS3 - Managerのログ情報

JP1/Baseのログ情報（認証サーバが別のホストにある場合は，認証サーバ側のJP1/Baseのログ情報も含みます）

ログ情報の採取方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.3 トラブル発生時に採取が必要な資料」，およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.4 資料の採取方法」を参照してください。

また，JP1/Baseのログ情報の採取方法は，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

KAVV455-E

The request cannot be processed at the connected JP1/AJS.

接続先のAJSではその要求を処理することができません。

JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Viewのバージョンが混在しています。要求した処理は，JP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Viewのどちらかでサポートされていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Viewのバージョンが混在している環境の場合は，古いバージョンでサポートされている機能だけを使用してください。

JP1/AJS3 - Managerの新機能を使用する場合は，JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Viewのバージョンを新しいバージョンに統一してください。

JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Viewのバージョン混在時の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　8.1.2 JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Viewのバージョン互換」，およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　付録A JP1/AJS3 - Viewの互換性」を参照してください。

KAVV456-E

The specified unit has already been registered.

指定されたユニットは登録済みです。

登録済みユニットのユニット構成を変更しようとしました。次の原因が考えられます。

切り取り元ユニットが登録済みである

貼り付け先ユニットが登録済みである

（S）

処理を中断します。

（O）

切り取り元および貼り付け先ユニットの状態を確認してください。

KAVV457-E

The user name or password is invalid.

ユーザー名かパスワードに誤りがあります。

JP1ユーザー名かパスワードに誤りがあったため，ログインできませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先の認証サーバで登録されている，JP1ユーザー名とパスワードを入力して，ログインしてください。

解決できない場合は，システム管理者に連絡してください。システム管理者は，プライマリー認証サーバが閉塞状態の場合は，プライマリー認証サーバとセカンダリー認証サーバの認証情報の同期がとれているか確認してください。

KAVV458-E

User mapping failed. The user was not associated with an OS user at the connection destination.

接続先でユーザーマッピングに失敗しました。

接続先でユーザーマッピングに失敗したため，ログインできませんでした。次の原因が考えられます。

接続先のJP1/Baseのユーザーマッピングの設定で，JP1ユーザー名とOSユーザー名がマッピング定義されていない

接続先のJP1/Baseのユーザーマッピングの設定で，JP1ユーザー名とマッピングしているOSユーザーがOSの設定で削除されているか，またはパスワードが変更されている

接続先のJP1/Baseのユーザーマッピングの設定で，JP1ユーザー名とマッピングしているOSユーザーのユーザーIDまたはグループIDが不正な値である

接続先のJP1/Baseのパスワード管理の設定で，JP1ユーザー名とマッピングするOSユーザーが登録されていない

接続先のJP1/Baseのパスワード管理の設定で，JP1ユーザー名とマッピングするOSユーザーのアカウントがロックアウトされている

接続先のJP1/Baseのユーザーマッピングの設定で，JP1ユーザー名とマッピングしているOSユーザーにローカルログオンできる権限がない

接続先のJP1/Baseのユーザーマッピングの設定で，サーバホスト名に自ホスト名を指定していないか，または誤って指定している

自ホスト名の指定方法に関する注意事項は，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザーマッピングの設定の説明を参照してください。

ユーザーマッピング時にメモリー不足が発生した

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いて再度ログインしてください。

KAVV459-E

An error occurred in JP1/Base at the connection destination.

接続先のJP1/Baseでエラーが発生しました。

ユーザー認証処理中に接続先のJP1/Baseでエラーが発生したため，ログイン，または接続できませんでした。次の原因が考えられます。

接続先のJP1/Baseの設定で認証サーバのホスト名を誤って指定している

接続先のWindowsイベントログまたはsyslogで，エラーメッセージ「KAVS1005-E 認証サーバに接続できません」が表示されている場合は，認証サーバが起動していない

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いて再度同じ操作をしてください。

接続先がUNIXで，認証サーバを自ホストに指定している場合は，JP1/Baseを認証サーバとして起動する設定が必要です。設定方法は，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の認証サーバの指定の説明を参照してください。

KAVV460-E

You cannot use the current login information to log in.

現在のログイン情報ではログインできません。

JP1/IM - Viewの統合機能メニューからJP1/AJS3 - Viewを起動した場合は接続先の認証圏が異なるか，またはJP1/AJS3 - Viewを起動するまでに認証サーバが再起動したため，現在のログイン情報でログインできませんでした。

通常にJP1/AJS3 - Viewを起動した場合は，JP1/AJS3 - Viewのログイン処理中に認証サーバが再起動したため，現在のログイン情報でログインできませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

再度ログインしてください。

KAVV461-E

The connection is not possible because the specified scheduler service is under maintenance.

指定したスケジューラーサービスはメンテナンス中のため接続できません。

対象スケジューラーサービスは，メンテナンス中，または反映側JP1/AJS2 - Datareplicatorが起動中であるためアクセスできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

対象スケジューラーサービスのメンテナンスの終了，または反映側JP1/AJS2 - Datareplicatorの停止を確認したあと，再度操作してください。

KAVV462-E

An unrecovered unit exists because the unit definition is invalid.

ユニット定義内容が不正なため，回復していないユニットが存在します。

退避ファイルのユニット定義が不正であるため，回復できないユニットがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

退避元のスケジューラーサービスで，もう一度ユニットを退避してから，再度回復を行ってください。

KAVV501-E

An error occurred at the connection destination.

Detailed information: 保守情報1, 保守情報2

接続先でエラーが発生しました。

詳細情報：保守情報1，保守情報2

接続先でエラーが発生しました。

［退避］ダイアログボックスや［回復］ダイアログボックスでこのメッセージが出力された場合は，退避ボックスの内容が不正であるおそれがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Managerのホストにある，Windowsイベントログまたはsyslogなどのログ情報を参照して調査してください。そのあと，調査結果に基づいてエラー要因を取り除いてください。

ログファイルの内容については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.2 ログの種類とログ情報の格納先」を参照してください。

ログ情報については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　付録C ログ情報」を参照してください。

次の原因が考えられます。

接続先がWindows版のJP1/AJS3 - Managerの場合

スケジューラーサービスのデータベースディレクトリ名で指定したフォルダと，その配下のファイルに対して，JP1ユーザーにマッピングされたOSユーザーの読み取りおよび書き込み権限が設定されていない。

接続先のJP1/AJS3 - Managerに定義されているスケジューラーサービスのデータベースが停止している。

接続先がUNIX版のJP1/AJS3 - Managerの場合

ログインするJP1ユーザーにマッピングされているOSユーザーのホームディレクトリがない。

スケジューラーサービスのデータベースディレクトリ名で指定したディレクトリと，その配下のファイルに対して，JP1ユーザーにマッピングされたOSユーザーの更新権限（rwx）が設定されていない。

接続先のJP1/AJS3 - Managerに定義されているスケジューラーサービスのデータベースが停止している。

［退避］ダイアログボックスや［回復］ダイアログボックスでこのメッセージが出力された場合

メッセージが出力されるタイミングによって，次に示す退避ボックスの内容が不正であるおそれがあります。

［退避］ダイアログボックスや［回復］ダイアログボックスを表示したとき

［退避ボックス］の先頭に表示された退避ボックス

［退避］ダイアログボックスや［回復］ダイアログボックスで［退避ボックス］の退避ボックスを選択したとき

［退避ボックス］で選択した退避ボックス

［退避］ダイアログボックスで［退避ボックス名］に退避ボックス名を入力して［OK］ボタンをクリックしたとき

［退避ボックス名］に入力した退避ボックス

これらの退避ボックスが次のどれかである場合は，該当する退避ボックスを退避情報ディレクトリ配下から削除してください。

ほかのJP1/AJS3 - Managerで退避した退避ボックス

文字コードが異なる環境で退避した退避ボックス

退避情報管理ファイルを編集した退避ボックス

KAVV502-E

The specified unit does not exist.

指定されたユニットは存在しません。

指定されたユニットは存在しません。次の要因が考えられます。

ユニットが削除された

指定されたユニットを含む上位パスのユニット名が変更された

ユニットが削除されたあとに同じユニット名で定義された

（S）

処理を中断します。

（O）

ウィンドウ別に，ユニットが存在しているか確認してください。

次のウィンドウの場合，最新情報に更新して，ユニットが存在しているか確認してください。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

次のウィンドウの場合，ウィンドウを開き直して，ユニットが存在しているか確認してください。

［デイリースケジュール］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［月間カレンダー編集］ウィンドウ

［年間カレンダー編集］ウィンドウ

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウ

KAVV503-E

The unit cannot be defined because the unit hierarchy exceeded the maximum.

ユニットの階層最大値を超えたためユニット定義できません。

ユニットの階層が最大値を超えたため，ユニットを定義できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニットの階層を最大値以内にして，ユニットを定義してください。

ユニットの最大階層数はルートジョブグループ直下から数えて30階層です（ルートジョブグループは含みません）。

UTF-8環境でユニット名などに指定できる文字数を変更するための設定をしている場合，ユニットの最大階層数はルートジョブグループ直下から数えて10階層です（ルートジョブグループは含みません）。UTF-8環境でユニット名などに指定できる文字数を変更するための設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.1.10 UTF-8環境でユニット名などに指定できる文字数を変更するための設定」を参照してください。

オペレーションネット用スケジューラーサービスの場合，ユニットの最大階層数はルートジョブグループ直下から数えて7階層です。ルートジョブグループは含みません。

KAVV504-E

Cannot delete - Specified Unit is Registered.

指定したユニットは登録されているため削除できません。

登録中のユニットを削除しようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

登録解除したあと，削除してください。登録解除を実行する前に［最新情報に更新］を実行することを推奨します。

KAVV505-E

The specified unit can be neither deleted nor renamed because it is registered.

指定したユニットは登録されているため，削除または名称変更できません。

登録中のユニットに対して，削除，または名称変更しようとしました。

または，登録中の接続先のジョブネットに対して，ユニット定義情報を変更しようとしました。［詳細定義］ダイアログボックスを表示してから［OK］ボタンをクリックするまでの間に，ジョブネットが実行登録されたおそれがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

登録解除したあと，再度削除または名称変更してください。登録解除を実行する前に［最新情報に更新］を実行することを推奨します。

接続先のジョブネットの場合には，［詳細定義］ダイアログボックスを［キャンセル］ボタンで一度閉じ，再度［詳細定義］ダイアログボックスを表示してからユニット定義情報を変更してください。［詳細定義］ダイアログボックスを再表示する前に［最新情報に更新］を実行することを推奨します。

KAVV506-E

The job group can be neither deleted nor renamed because a registered jobnet exists.

登録されているジョブネットが存在するため，削除または名称変更できません。

下位に登録されているジョブネットがあるジョブグループを削除，または名称変更しようとしました。

または，下位に登録されているジョブネットがある接続先のプランニンググループに対して，ユニット定義情報を変更しようとしました。［詳細定義］ダイアログボックスを表示してから［OK］ボタンをクリックするまでの間に，下位のジョブネットが実行登録されたおそれがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

下位にあるすべてのジョブネットを登録解除したあと，再度削除または名称変更してください。登録解除を実行する前に［最新情報に更新］を実行することを推奨します。

接続先のプランニンググループの場合には，［詳細定義］ダイアログボックスを［キャンセル］ボタンで一度閉じ，再度［詳細定義］ダイアログボックスを表示してからユニット定義情報を変更してください。［詳細定義］ダイアログボックスを再表示する前に［最新情報に更新］を実行することを推奨します。

KAVV507-E

A past date is specified for an execution start day.

実行開始日時に過去の日付が指定されています。

確定実行登録時の確定期間の開始日に過去の日付が指定されています。または，日時変更時の開始日時に過去の日付が指定されています。

（S）

処理を中断します。

（O）

実行開始日時に現在以降の日付を指定したあと，再度操作してください。

KAVV508-E

Cannot treat as Jobnet.

ジョブネットとして扱えません。

指定されたユニットは，ジョブネットとして扱えません。リカバリー属性を持つルートジョブネットを実行登録したことが考えられます。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットの定義内容が誤っていないか確認してください。実行登録時はルートジョブネットがリカバリー属性を持っていないかどうかを確認してください。

KAVV509-E

It has no schedule.

予定がありません。

次回実行予定のないジョブネットに対して，計画一時変更を行いました。

（S）

処理を中断します。

（O）

該当するジョブネットの状態を確認したあと，再度操作してください。

KAVV510-E

Cannot treat as Unit.

ユニットとして扱えません。

指定されたユニットは，ユニットして扱えません。または，ユニットがありません。

次の原因が考えられます。

処理対象のユニットがほかで削除された

ajsコマンドに指定したユニット完全名が930バイトを超えた

（S）

処理を中断します。

（O）

［最新情報に更新］を行い，操作対象のユニットがあるかを確認してください。

-nオプションでユニット完全名を指定してajsコマンドを実行した場合は，ユニット完全名の指定を見直し再度実行してください。

KAVV511-E

Specified jobnet has no information for display.

指定したジョブネットには表示する情報がありません。

指定したジョブネットには，表示する情報がありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットの定義内容が誤っていないか確認してください。

KAVV512-E

The unit cannot be defined because the limit has been exceeded.

定義可能なユニットの限界値を超えたため，ユニット定義できません。

定義できるユニットの数が限界値を超えたため，ユニットを定義できません。次の原因が考えられます。

接続先がJP1/AJS2 - Light Editionの場合で，作成できるルートジョブネットの最大数（200個）を超えた

起動条件に回復する際に起動条件に定義できるイベントジョブの最大数（32個）を超えた

定義できるユニットの最大数（接続先のJP1/AJS3 - Managerが使用するDBMSに依存）を超えた

（S）

処理を中断します。

（O）

不要なユニットを削除し，限界値以内でユニットを定義してください。

KAVV513-E

Cannot be registered because the limit on registered jobnet has been exceeded.

登録可能なジョブネット数が限界値を超えたため，登録できません。

登録できるジョブネットの数が限界値を超えたため，登録できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

不要なジョブネットの登録を解除したあと，再度実行登録してください。

登録できるジョブネットの最大数は2,147,483,647です。

KAVV520-E

Jobnet already registered.

ジョブネットは既に登録されています。

登録中のジョブネットに対して，実行できない操作が選択されました。

（S）

処理を中断します。

（O）

登録解除したあと，再度操作してください。登録解除を実行する前に［最新情報に更新］を実行することを推奨します。

KAVV521-E

Specified jobnet is not registered.

指定したジョブネットは登録されていません。

未登録のジョブネットに対して実行できない操作が選択されました。

（S）

処理を中断します。

（O）

実行登録したあと，再度操作してください。実行登録する前に［最新情報に更新］を実行することを推奨します。

KAVV522-E

The specified job or jobnet is being executed.

指定したジョブまたはジョブネットは実行中です。

実行中のジョブ，またはジョブネットに対して実行できない操作が選択されました。

（S）

処理を中断します。

（O）

実行が終了したあと，再度操作してください。

KAVV523-E

The specified job or jobnet has no schedule to be executed.

指定したジョブまたはジョブネットには実行予定がありません。

指定したジョブ，またはジョブネットには実行予定がありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

次回以降の実行予定を確認し，予定世代に対して操作を行ってください。

予定世代に対して操作を行っているのに，このメッセージが表示される場合は，ほかで「実行中止」されていることが考えられます。

［最新情報に更新］を行い，操作対象世代を確認してください。

KAVV524-E

Cannot change the schedule temporarily because the execution start day of the specified jobnet differs from that of the upper jobnet.

指定したジョブネットの実行開始日時が上位ジョブネットと異なるため計画一時変更ができません。

指定したジョブネットの実行開始日時がルートジョブネットの実行開始日の基準時刻から48時間の範囲内でないため計画一時変更ができません。

（S）

処理を中断します。

（O）

計画一時変更時に指定する実行開始日時には，ルートジョブネットの実行開始日の基準時刻から48時間の範囲内で指定してください。

KAVV525-I

The date has not been changed or the execution has not been stopped.

日時変更または実行中止が行われていません。

日時変更，または実行中止が行われていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

操作対象となる予定に誤りがないか確認してください。

KAVV526-E

Cannot operate - wait for activation condition.

起動条件待ちのため操作できません。

起動条件待ちのため操作できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

起動条件が成立したあと，再度操作してください。

KAVV527-E

Cannot operate - Jobnet has been shutdown.

閉塞中のため操作できません。

閉塞中のため操作できません。

次の原因が考えられます。

カレンダー参照先ジョブグループがない

排他スケジュールで指定したユニットが同一階層にない

（S）

処理を中断します。

（O）

閉塞した原因を取り除いたあと，閉塞したジョブネットを登録解除してください。必要に応じて再度実行登録してください。

KAVV528-E

A unit with the same name already exists.

既に同一名称のユニットが存在します。

すでに同一名称のユニットがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

名称を変更したあと，再度更新してください。操作する前に［最新情報に更新］を実行することを推奨します。

KAVV529-E

The backup box is full.

退避ボックスは満杯です。

退避ボックスが満杯になりました。

（S）

処理を中断します。

（O）

退避ボックスを変更するか，接続先でajsbkudelコマンドによって対象退避ボックス中の不要な退避ファイルを削除したあと再度退避させてください。

KAVV531-E

The specified registration number was not found.

指定した登録番号は登録されていません。

操作対象の登録番号がないため処理できません。

次の原因が考えられます。

操作対象世代が保存世代数を超えた

操作対象世代が期間指定で登録解除された

対象ジョブネットが登録解除されたあと再度実行登録された

操作対象世代が実行中止された

（S）

処理を中断します。

（O）

［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスの起動元画面に戻り，操作対象の登録番号の世代が存在するかどうかを確認してください。

KAVV532-E

The jobnet cannot be registered because no effective start day is defined.

有効な開始日定義が無いため，ジョブネットは登録できません。

スケジュール情報の定義で有効な開始日時が定義されていないため，登録できません。

次の原因が考えられます。

登録日が有効期日を過ぎている

確定実行登録時に確定期間の開始日が実行開始日よりあとになっている

スケジュール定義で開始日が有効期日を過ぎている

登録日時が開始日時を過ぎているのにスケジュール定義で処理サイクルを指定していない

スケジュール定義で開始日時が休業日であるのに休業日振り替えが「実行しない」で，処理サイクルを指定していない

（S）

処理を中断します。

（O）

実行登録時の指定またはスケジュール定義を正しく指定したあと，再度実行登録してください。

KAVV533-E

The jobnet cannot be registered because no schedule is defined.

スケジュール定義が未定義なため，ジョブネットは登録できません。

スケジュール情報の定義がされていないため登録できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

スケジュールルールを作成したあと再度実行登録してください。

KAVV534-E

There is no execution schedule in the specified period.

指定した期間に実行予定はありません。

指定された期間に実行予定がありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

スケジュール情報の設定を確認してください。

KAVV535-E

The jobnet cannot be registered because the exclusive jobnet is invalid.

排他ジョブネットに誤りがあるため，ジョブネットは登録できません。

排他ジョブネットの設定に誤りがあるため，登録できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

排他ジョブネットに指定しているユニットが同一階層のジョブネットまたはプランニンググループかを確認し，正しく設定したあと再度実行登録してください。

KAVV536-E

The jobnet cannot be registered because the calendar information is invalid.

カレンダー情報に誤りがあるため，ジョブネットは登録できません。

カレンダー情報に誤りがあるため，登録できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

カレンダー参照先ジョブグループがあるかを確認し，正しいジョブグループを指定したあと再度実行登録してください。

KAVV537-E

The specified unit has neither a forecast nor performance.

指定されたユニットの予実績はありません。

指定されたユニットの予実績がありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

予定または結果があるユニットを選択してください。

KAVV538-E

Specified execution ID was not found.

指定した実行IDは登録されていません。

操作対象の実行IDがないため処理できません。

次の原因が考えられます。

操作対象世代が保存世代数を超えた

操作対象世代が期間指定で登録解除された

対象ジョブネットが登録解除されたあと再度実行登録された

（S）

処理を中断します。

（O）

［最新情報に更新］を行ったあとに再度操作してください。

KAVV539-E

The specified jobnet does not exist.

指定したジョブネットは存在しません。

指定されたジョブネットはありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

［最新情報に更新］を実行したあと，ジョブネットがあるか確認してください。

KAVV540-E

Specified Jobnet is not executing.

指定したジョブネットは実行中ではありません。

指定されたジョブネットは実行中でないため，指示された操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットの状態を確認してください。

KAVV541-E

Specified Job is not executing.

指定したジョブは実行中ではありません。

指定されたジョブは実行中でないため，指示された操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブの状態を確認してください。

KAVV542-E

Memory became insufficient at the connection destination.

接続先でメモリ不足が発生しました。

接続先のJP1/AJS3 - Managerでメモリー不足が発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のJP1/AJS3 - Managerが，メモリー不足の発生する状態になっていないか確認してください。

KAVV543-E

There is insufficient space for the file at the connection destination.

接続先でファイルの空き容量がありません。

接続先のJP1/AJS3 - Managerでファイルを書き込もうとしているファイルシステム，またはデバイスに空き容量がありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先の不要なファイルを削除して，空き容量を作成してください。

また，接続のJP1/AJS3 - Managerが使用するデータベースの表領域またはRDAREAに空きがあるかどうかを確認し，ない場合はマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　9.2.3 データベースを再編成する場合」を参照して空き領域を作成してください。

KAVV544-E

The specified unit is being used elsewhere.

指定したユニットは他で使用中です。

ほかのユーザーがユニットを使用中のため，指定された操作，および編集は実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Managerに接続しているすべてのJP1/AJS3 - Viewで，ユニットが使用中でないか確認してください。

JP1/AJS3 - Viewの接続情報を確認するには，接続先のJP1/AJS3 - Managerでajsstatusコマンドに-vオプションを指定して実行してください。

指定したユニットまたはその配下のユニットが次のウィンドウで表示されている場合は，ウィンドウを閉じたあとに再度操作してください。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

［月間カレンダー編集］ウィンドウ

［年間カレンダー編集］ウィンドウ

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

なお，通信エラーによってJP1/AJS3 - Viewの接続が切れると，JP1/AJS3 - Viewが接続していないのに接続が残り，ユニットが使用中となる場合があります。この場合，不正に残っている接続が打ち切られるのを待ち，ajsstatusコマンドに-vオプションを指定して実行し，接続が残っていないことを確認してから再度操作してください。接続先のJP1/AJS3 - Managerの環境設定パラメーターSESSIONTIMEOUTを指定することで，接続を打ち切るまでの時間を短くできます。SESSIONTIMEOUTのデフォルト値は「dword:00000078」（10進数で120）（単位：分）です。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

KAVV545-E

No authorization.

権限がありません。

JP1/AJS3サービスおよびJP1ユーザーにマッピングされたOSユーザーに必要な権限がないために処理できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユーザー共通プロファイルまたはViewカスタマイズ設定ファイルのアップロード・ダウンロード時にこのメッセージが表示された場合は，接続先でマッピングされたOSユーザーが，接続先のディレクトリおよびファイルにアクセス権があるかどうかを確認してください。接続先のユーザー共通プロファイルの格納場所はマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.1.2 ユーザー共通プロファイルの利用」を参照してください。Viewカスタマイズ設定ファイルについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.3.19 接続先マネージャーホストの情報を表示する」を参照してください。

それ以外の場合については，次の原因が考えられるため，確認し原因を取り除いてください。

接続先がWindows版のJP1/AJS3 - Manager

JP1/AJS3サービスをユーザーアカウントで運用している場合は，必要な権限を持っていない。

必要な権限については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.3 JP1/AJS3のサービスの設定を変更する必要がある場合（Windows限定）」を参照してください。

JP1/Baseのユーザーマッピングの設定で，ログインしたJP1ユーザーにマッピングするOSユーザーの定義形式に誤りがある。

OSユーザーの定義形式については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3.1.1 JP1/Baseのセットアップ」を参照してください。

スケジューラーサービスのデータベースディレクトリ名で指定したフォルダと，その下にあるファイルに対して，JP1ユーザーにマッピングされたOSユーザーの読み取りおよび書き込み権限が設定されていない。

接続先がUNIX版のJP1/AJS3 - Manager

JP1ユーザーにマッピングされたOSユーザーが構成定義ファイル（/opt/jp1/hcclibcnf/regdir以下のファイル）を読み込む権限がない。

スケジューラーサービスのデータベースディレクトリ名で指定したディレクトリと，その下にあるファイルに対して，JP1ユーザーにマッピングされたOSユーザーの更新権限（rwx）が設定されていない。

KAVV546-E

You are not authorized to operate those jobs.

ジョブの操作権限がありません。

指定された操作をする権限がありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユーザーの権限を確認してください。

KAVV547-E

Only the superuser can perform that process.

特権管理者でなければ操作できません。

指定された操作をする権限がありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユーザーの権限を確認してください。

KAVV548-E

No authority for Specified Unit.

指定したユニットへの権限がありません。

指定されたユニットに対して参照，操作および編集をする権限がありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

指定したユニットのJP1ユーザーの権限を確認してください。

確定期間を指定した確定実行登録で表示された場合，［スケジュールの設定］ダイアログボックスの［他のジョブグループのカレンダーを参照］の［ジョブグループ名］，および［排他スケジュール］の［排他ジョブネット名］に指定したユニットついても，JP1ユーザーの権限を確認してください。

KAVV549-E

The specified scheduler service is not running.

指定したスケジューラーサービスは起動していません。

操作対象のユニットが属するスケジューラーサービスが起動されていないため操作できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のJP1/AJS3 - Managerで操作対象のスケジューラーサービスを起動してください。

KAVV550-E

An error occurred during the accessing of the database at the connection destination.

接続先でデータベースのアクセス中にエラーが発生しました。

接続先のJP1/AJS3 - Managerでデータベースアクセス中にエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Managerのホストにある，Windowsイベントログまたはsyslogなどのログ情報を参照して調査してください。そのあと，調査結果に基づいてエラー要因を取り除いてください。

ログファイルの内容については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.2 ログの種類とログ情報の格納先」を参照してください。

ログ情報については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　付録C ログ情報」を参照してください。

KAVV551-E

Resources became insufficient at the connection destination.

接続先でリソース不足が発生しました。

接続先のJP1/AJS3 - Managerでリソース不足が発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Managerのホストにある，Windowsイベントログまたはsyslogなどのログ情報を参照して調査してください。そのあと，調査結果に基づいてエラー要因を取り除いてください。

ログファイルの内容については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.2 ログの種類とログ情報の格納先」を参照してください。

ログ情報については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　付録C ログ情報」を参照してください。

KAVV552-E

Invalid Unit definition.

ユニット定義内容が不正です。

ユニットを誤って定義しています。次の原因が考えられます。

ジョブグループの定義内容を更新しようとしたときに，ほかで対象ジョブグループが削除されている

次のバージョンのJP1/AJS2 - Viewで上位バージョンのJP1/AJS - Managerに接続したときに，エラーになる操作が行われた

JP1/AJS2 - Viewのバージョンが06-00の場合

ホストリンクジョブネットが含まれるユニットに確定実行登録以外の実行登録を行う。

起動条件付きジョブネットにホストリンクジョブネットが含まれている場合に実行登録を行う。

JP1/AJS2 - Viewのバージョンが06-51以降の場合

プランニンググループ直下のジョブネットを期間指定の確定実行登録以外で実行登録する。

プランニンググループ直下にジョブネット，リモートジョブネット以外を定義する。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブグループを更新した場合にこのエラーが発生した場合は，対象ジョブグループがあるか確認してください。それ以外の場合は，エラーの原因を取り除き再度操作してください。

KAVV554-E

At the connection destination, a required file cannot be accessed.

接続先で必要なファイルにアクセスできません。

接続先のJP1/AJS3 - Managerで必要なファイルが見つからない，またはアクセスできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

このメッセージは表示される条件によって対処方法が異なります。次の表示条件に従い対処してください。

［退避］ダイアログボックスで，退避ボックスを選択した場合

［退避］ダイアログボックス表示中にajsbkudelコマンドによって対象退避ボックスが削除されたことが考えられます。

［退避］ダイアログボックスを閉じてから再度表示させてください。

ダウンロードまたはアップロード中の場合

接続先でJP1ユーザーのマッピングOSユーザーが，ユーザー共通プロファイルまたはViewカスタマイズ設定ファイルの格納ディレクトリ以下のファイル，またはその上位ディレクトリに対してアクセス権があるかを確認してください。

ユーザー共通プロファイル格納ディレクトリのパスはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.1.2 ユーザー共通プロファイルの利用」を参照してください。

Viewカスタマイズ設定ファイルについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.3.19 接続先マネージャーホストの情報を表示する」を参照してください。

上記以外の場合

接続先でロックファイルやISAMファイルがあるか確認して，セマフォや共有メモリーなどのカーネルパラメーターを見直してください。

また，JP1/AJS3 - Managerのホストにある，Windowsイベントログまたはsyslogなどのログ情報を参照して調査してください。そのあと，調査結果に基づいてエラー要因を取り除いてください。

ログファイルの内容については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.2 ログの種類とログ情報の格納先」を参照してください。

ログ情報については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　付録C ログ情報」を参照してください。

KAVV555-E

The unit is not in a re-executable status.

再実行可能な状態ではありません。

指定されたユニットは，再実行できる状態ではありません。

次の原因が考えられます。

実行されていないジョブネットを再実行した

実行中のルートジョブネットに対して，保留オプションを指定して再実行した

実行中であり，かつリモートジョブネットのルートジョブネットを再実行した

（S）

処理を中断します。

（O）

［最新情報に更新］を実行して，ユニットの状態を確認したあと，再実行してください。

KAVV556-E

The unit cannot be operated.

指定されたユニットは操作できません。

指定されたユニットが削除されたため見つからない，または起動条件中のユニットであるため，操作できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

［最新情報に更新］を実行して，操作対象のユニットがあるか，または起動条件中（起動条件も含む）ユニットでないかを確認してください。

［デイリースケジュール］ウィンドウ，または［マンスリースケジュール］ウィンドウの場合は，ウィンドウを再起動してください。また，起動条件中のユニットに対しては操作をしないでください。

なお，次のバージョンのJP1/AJS2 - Viewでは上位バージョンのJP1/AJS2 - Managerに接続したときにもこのメッセージが表示されます。

JP1/AJS2 - Viewが06-00の場合

対象ユニットがサスペンド状態であるのに，サスペンド状態でできない操作をした。

対象ユニットがサスペンド状態でないとできない操作をした。

サスペンド状態にあるときに，ホストリンクジョブネットを含むユニットを削除，貼り付けをしようとした。

サスペンド状態にあるときに実行中ユニットの削除，リカバリー属性の変更を行った。

ホストリンクジョブネットを含むユニットに対して，接続先でJP1/AJS2 - Manager for Mainframeが起動していない状態で操作を行った。

KAVV557-E

File processing count exceeds the limit at the connection destination.

接続先で処理できるファイル数の上限を超えました。

接続先で処理できるファイル数の制限値を超えました。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先で不要なウィンドウやダイアログボックスを閉じたあと，再度操作してください。

接続先がUNIXの場合はリリースノートを参照し，カーネルパラメーターの次の項目を確認してください。

プロセスやシステムの最大ファイルオープン数

最大ファイル記述子数（ファイルシステムにかかわる制限値）

KAVV558-E

Lock resources count exceeds the limit at the connection destination.

接続先で処理できるロック資源数の上限を超えました。

接続先で処理できるロック資源数の制限値を超えました。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先で不要なウィンドウやダイアログボックスを閉じたあと，再度操作してください。

接続先がUNIXの場合はリリースノートを参照し，カーネルパラメーターの次の項目を確認してください。

プロセスやシステムの最大ファイルオープン数

最大ファイル記述子数（ファイルシステムにかかわる制限値）

KAVV559-E

Not enough space in file system at the connection destination.

接続先のファイルシステムに充分な領域がありません。

接続先のファイルシステムに十分な領域がありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先で不要なウィンドウやダイアログボックスを閉じ，不要なファイルを削除した上で，使用できる領域を確保したあと，再度操作してください。

接続先がUNIXの場合はリリースノートを参照し，カーネルパラメーターの次の項目を確認してください。

プロセスやシステムの最大ファイルオープン数

最大ファイル記述子数（ファイルシステムにかかわる制限値）

KAVV560-E

System resource became insufficient at the connection destination.

接続先でシステムリソース不足が発生しました。

接続先でシステムリソース不足が発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先で不要なウィンドウやダイアログボックスを閉じたあと，再度操作してください。

接続先がUNIXの場合はリリースノートを参照し，カーネルパラメーターの次の項目を確認してください。

プロセスやシステムの最大ファイルオープン数

最大ファイル記述子数（ファイルシステムにかかわる制限値）

KAVV561-E

Shared memory is not available at the connection destination.

接続先で共有メモリが確保できません。

接続先のJP1/AJS3 - Managerでシステムリソースの一つである共有メモリーが取得できないか，または必要な共有メモリーがありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

リリースノートを参照し，接続先でシステムの共有メモリーの見積もりが正しいかを確認しカーネルパラメーターを拡大してください。

また，スケジューラーサービスの稼働に必要な共有メモリーが削除された場合は，スケジューラーサービスを再起動してください。

KAVV562-E

The backup box name is invalid.

退避ボックス名が不正です。

退避ボックス名として使用できない文字が指定されています。

（S）

処理を中断します。

（O）

退避ボックス名を正しく指定したあと，再度退避を行ってください。

退避ボックス名に指定できる文字は，接続先OSのファイルシステムに依存するため，半角英数字を使用することを推奨します。

KAVV563-E

Cannot obtain configuration definition at the connection destination.

接続先で構成定義情報が取得できませんでした。

接続先で構成定義情報が取得できませんでした。次の原因が考えられます。

退避時は環境設定パラメーターAJSBKUROOTの値が指定されていない

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いてください。

KAVV564-E

Cannot add because the execution start date of the specified jobnet differs from that of the upper jobnet.

指定したジョブネットの実行開始日時が上位ジョブネットと異なるため追加ができません。

指定したジョブネットの実行開始日時が，ルートジョブネットの実行開始日の基準時刻から48時間の範囲内でないため追加ができません。

（S）

処理を中断します。

（O）

追加時に指定する実行開始日時には，ルートジョブネットの実行開始日の基準時刻から48時間の範囲内で指定してください。

KAVV565-E

The specified job or jobnet has no schedule to be added.

指定したジョブまたはジョブネットには追加できる予定がありません。

表示している実行予定の中に追加できる予定がありません。

指定したジョブ，またはジョブネットが次の場合だけ，予定を追加できます。

上位ジョブネットに予定がある場合

上位ジョブネットと同じ世代の予定がない場合

（S）

処理を中断します。

（O）

追加しようとした，または指定したユニットが正しいか確認してください。

KAVV566-E

The date is specified incorrectly.

日付の指定に誤りがあります。

日付を誤って指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

日付を正しく指定してください。

なお，次のバージョンのJP1/AJS2 - Viewでは上位バージョンのJP1/AJS2 - Managerに接続したときにもこのメッセージが表示されます。

JP1/AJS2 - Viewが06-00の場合

相対日時で日時変更する場合に変更した日時が2037年以降になる。

KAVV567-E

There is no place to restore.

回復する場所がありません。

ジョブネットにユニットを回復するときに，回復先のジョブネットのマップサイズにユニットが収まりません。

（S）

マップサイズに収まるまでユニットを回復します。

（O）

マップサイズを大きくしたあと，再度回復してください。

KAVV568-E

This operation cannot be executed for the specified unit's status.

この操作は指定したユニットの状態に対して実行できません。

指定したユニットの状態に対して，実行できない操作がされました。

（S）

処理を中断します。

（O）

指定したユニットの状態を確認してください。［最新情報に更新］を実行することを推奨します。

ジョブ状態変更時にこのメッセージが表示された場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajschgstat」を参照し，現在の状態に対して変更後のに指定した状態に誤りがないかどうか，終了コードは変更できるかを確認してください。

KAVV569-E

Cannot hold rerun - specified Jobnet already running.

指定したジョブネットは実行中のため保留再実行できません。

実行中のジョブネットは保留再実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブの状態を確認してください。［最新情報に更新］を実行することを推奨します。

KAVV570-E

Specified Unit cannot rerun.

指定したユニットは再実行できません。

指定したユニットは再実行できるユニットおよび状態ではありません。

次の原因が考えられます。

再実行しようとしたネストジョブネットまたはジョブの状態が，実行中，異常検出実行中，警告検出実行中，先行終了待ち，開始時刻待ち，または保留中である

再実行しようとしたネストジョブネットまたはジョブがリカバリー属性を持ち，先行のジョブネットまたはジョブの状態が正常終了または警告終了である

再実行しようとしたネストジョブネットまたはジョブが，判定ジョブまたは判定ジョブの従属ユニットである

再実行しようとしたネストジョブネットまたはジョブの上位ジョブネットにスケジュールがない

（S）

処理を中断します。

（O）

再実行しようとしたユニットのユニット種別または状態を確認してください。

状態を確認する場合は［最新情報に更新］を実行することを推奨します。

KAVV571-E

Cannot operate because it is being restrict-processed.

制限処理中なので操作できません。

操作対象のユニットが属するスケジューラーサービスは制限処理中であるため，操作できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先でajsstopコマンドによって対象となるスケジューラーサービスの制限を解除するか，スケジューラーサービスが再開したあと，再度操作してください。

なお，次のバージョンのJP1/AJS2 - Viewでは上位バージョンのJP1/AJS2 - Managerに接続したときにもこのメッセージが表示されます。

JP1/AJS2 - Viewが06-71以前の場合

メンテナンス中のスケジューラーサービスにアクセスした。

KAVV572-E

The database files of the scheduler service do not exist.

スケジューラーサービスのデータベースファイルが存在しません。

指定したスケジューラーサービスのデータベースファイルがありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のJP1/AJS3 - Managerで，指定したスケジューラーサービスに対する環境設定内容，およびディスクのマウント状態を見直したあと，ファイルへアクセスできる状態にして再接続してください。

KAVV573-E

You can perform fixed registration only, because the specified jobnet has a hostlink jobnet.

指定したジョブネットにはホストリンクジョブネットが存在するため確定登録しかできません。

ホストリンクジョブネットがあるジョブネットは，確定実行登録以外の実行登録はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ホストリンクジョブネットがあるジョブネットに対して実行登録するときは，確定実行登録してください。

KAVV574-E

You cannot perform the operation because the hostlink jobnet is in a jobnet that has a start condition.

起動条件付きのジョブネットにホストリンクジョブネットが含まれているため操作できません。

起動条件とホストリンクジョブネットが，混在するジョブネットに対して，実行登録できません。

または，サスペンド状態のホストリンクジョブネットを含むジョブネットに対して，起動条件が設定されたためサスペンドの解除はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

起動条件，またはホストリンクジョブネットを削除してから，再度操作してください。ただし，サスペンド状態のジョブネットに対して，ホストリンクジョブネットは削除できません。サスペンド状態のときは起動条件を削除してください。

KAVV575-E

You cannot change the definition of the hostlink jobnet because it is registered for execution.

登録されているため，ホストリンクジョブネットの定義変更はできません。

［詳細定義−［ホストリンクジョブネット］］ダイアログボックスを表示させている間に実行登録されたため，ホストリンクジョブネットの定義を変更できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

属性だけを変更したい場合は，再度［詳細定義−［ホストリンクジョブネット］］ダイアログボックスを表示させて変更してください。

KAVV576-E

You cannot paste a unit that contains a hostlink jobnet under a remote jobnet.

リモートジョブネットの下位の階層にはホストリンクジョブネットを含むユニットを貼り付けることができません。

リモートジョブネットの下の階層には，ホストリンクジョブネットを含むユニットを貼り付けることができません。

（S）

処理を中断します。

（O）

リモートジョブネットの下の階層には，ホストリンクジョブネットが定義できないため，ホストリンクジョブネットを含むユニットを貼り付けないでください。

KAVV577-E

You cannot delete or paste a unit that has a lower-level hostlink jobnet.

下位の階層にホストリンクジョブネットが存在するため，削除または貼り付けができません。

サスペンド状態では下位の階層にホストリンクジョブネットがあるユニットを削除，または貼り付けできません。

（S）

処理を中断します。

複数ユニットを選択して削除・貼り付け処理を行った場合は，削除・貼り付け処理が実行されなかったユニットがあります。

（O）

サスペンド状態のときは，下の階層にホストリンクジョブネットを持つユニットの削除，または貼り付けをしないでください。

複数ユニットを選択していた場合に処理が実行されなかったユニットについては，下の階層にホストリンクジョブネットがないことを確認したあと，再度ユニットを選択してから削除・貼り付け処理をしてください。

KAVV578-E

This operation cannot be executed because JP1/AJS2 - Manager for Mainframe has not started at the connection destination.

接続先でJP1/AJS2 - Manager for Mainframeが起動していないため，操作できません。

接続先でJP1/AJS2 - Manager for Mainframeが起動していないため，ホストリンクジョブネットを含むユニットは操作できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先でJP1/AJS2 - Manager for Mainframeのサービスを起動してください。

KAVV579-E

An abnormality occurred in JP1/AJS2 - Manager for Mainframe or in the mainframe at the connection destination.

接続先のJP1/AJS2 - Manager for Mainframeまたはメインフレームで異常が発生しました。

接続先のJP1/AJS2 - Manager for Mainframe，またはメインフレームで異常が発生したため，操作に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先JP1/AJS3 - Managerのホストにあるsyslog（UNIXの場合）や，Windowsイベントログ（Windowsの場合）などのログ情報を参照して調査してください。

KAVV580-E

The suspend function is ineffective at the connection destination.

接続先でサスペンド機能が有効になっていません。

接続先のJP1/AJS3 - Managerでサスペンド機能が有効になっていないため，操作できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.1.6 サスペンド機能の設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.1.6 サスペンド機能の設定」（UNIXの場合）を参照し，接続先のJP1/AJS3 - Managerでサスペンド機能を有効にしてください。

サスペンド機能のセットアップ時はJP1/AJS3 - Viewをログアウトしてください。

KAVV581-E

This operation cannot be executed because the specified unit is currently setting or releasing the suspend setting.

指定したユニットはサスペンド設定中または解除中のため操作できません。

指定したユニットはサスペンド設定中，または解除中のため，サスペンド実行・解除はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

少し時間を空けてから再度操作してください。

再度操作する前に，［最新情報に更新］をすることを推奨します。

KAVV582-E

This operation cannot be executed because the specified unit is in the suspended state.

指定したユニットはサスペンド状態のため，この操作はできません。

指定したユニットはサスペンド状態にあるため，操作できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

サスペンド解除をしてから，操作してください。

KAVV583-E

The specified jobnet is already suspended.

指定したジョブネットは既にサスペンド状態です。

指定したジョブネットはすでにサスペンド状態です。

（S）

処理を中断します。

（O）

サスペンド状態かどうかを確認してください。［最新情報に更新］をすることを推奨します。

KAVV584-E

The specified jobnet is not suspended.

指定したユニットはサスペンド状態ではありません。

指定したユニットはサスペンド状態にないため，操作できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

サスペンド状態かどうかを確認してください。［最新情報に更新］をすることを推奨します。

KAVV585-E

The specified jobnet is now monitoring so it cannot be suspended.

指定したジョブネットは起動条件監視中のためサスペンド状態にできません。

指定したジョブネットには，起動条件監視中の世代があるため，サスペンド状態にできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットの状態を確認してください。［最新情報に更新］をすることを推奨します。

KAVV586-E

The specified jobnet is now running so it cannot be suspended.

指定したジョブネットは実行中のためサスペンド状態にできません。

指定したジョブネットには，実行中の世代があるため，サスペンド状態にできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットの状態を確認してください。［最新情報に更新］をすることを推奨します。

また，サスペンド状態にしたい場合は，［サスペンド実行］ダイアログボックスのサスペンド実行時のオプションの［実行中の世代がある場合］で，［サスペンドする］を選択してください。

KAVV587-E

The system could not connect to the Access Control Server at the connection destination.

接続先で認証サーバに接続できません。

接続先で認証サーバに接続できないため，処理できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のJP1/Baseで指定している認証サーバが，起動しているかどうかを確認してください。

KAVV588-E

You cannot make a temporary schedule change to the specified execution start day.

指定した開始日時に計画一時変更できません。

開始日時が2037年以降になるため，計画一時変更できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

相対日時で日時変更する場合は，変更した日時が2037年以降にならないように指定してください。

KAVV589-E

The configuration definition at the connection destination is specified incorrectly. (構成定義パラメーター名)

接続先の構成定義情報に誤った指定があります。（構成定義パラメーター名）

接続先のJP1/AJS3 - Managerで環境設定が正しく行われていないため処理できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のJP1/AJS3 - Managerの環境設定で，メッセージに表示されている構成定義パラメーターを正しく設定してください。

KAVV590-E

The logical host name at the connection destination is specified incorrectly.

接続先の自論理ホスト名の設定に誤りがあります。

接続先の環境設定で，JP1/AJS3 - Viewで接続した論理ホストに対応するホスト名が正しく設定されていないため処理できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先で，JP1/AJS3 - Viewで接続したIPアドレスに対応する論理ホスト名が正しく設定されているかを確認してください。また，その論理ホスト名が接続先の環境設定で正しく論理ホストとして設定されていることを確認してください。

また，接続先がUNIX版のJP1/AJS3 - Managerの場合，マッピングされたOSユーザーが構成定義ファイル（/opt/jp1/hcclibcnf/regdir以下のファイル）を読み込む権限があるかを確認してください。

KAVV591-E

You cannot change a recovery attribute, or delete, because the specified unit is now executing.

指定したユニットは実行中のため削除またはリカバリ属性の変更はできません。

指定したユニットは実行中のため削除，またはリカバリー属性の変更はできません。

（S）

処理を中断します。

複数のユニットを選択して削除した場合は，削除されなかったユニットがある場合があります。

（O）

サスペンド状態であっても，実行中のユニットに対して削除，またはリカバリー属性の変更はできません。ユニットが終了状態になってから再度操作してください。

複数のユニットを選択したときは，削除されなかったユニットが実行中でないかどうかを確認したあと，再度ユニットを選択して削除してください。

KAVV592-E

Perform the operation on a jobnet that is not scheduled to execute or is registered for a fixed execution.

状態が未計画または確定実行登録したジョブネットに対して操作してください

指定したジョブネットの状態が未計画，または確定実行登録されていないため，ルートジョブネットのスケジュールを追加できませんでした。次の原因が考えられます。

指定したジョブネットが計画実行登録されていて次回予定がある

指定したジョブネットが即時実行登録されていて，まだ実行されていない

（S）

処理を中断します。

（O）

ルートジョブネットのスケジュールを追加する場合は，未計画，または確定実行登録したルートジョブネットに対して操作を行ってください。

KAVV593-E

A directory required at the connection destination cannot be accessed.

接続先で必要なディレクトリにアクセスできません。詳細情報：詳細情報1，詳細情報2

接続先のJP1/AJS3 - Managerで必要なディレクトリが見つからない，またはアクセスできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユーザー共通プロファイルまたはViewカスタマイズ設定ファイルのアップロードまたはダウンロード時にこのメッセージが表示された場合は，接続先のJP1/AJS3 - Managerでファイルの格納ディレクトリがあるか，ディスクの空き容量が不足していないかを確認してください。

ユーザー共通プロファイル格納ディレクトリのパスはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.1.2 ユーザー共通プロファイルの利用」を参照してください。

Viewカスタマイズ設定ファイルについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.3.19 接続先マネージャーホストの情報を表示する」を参照してください。

KAVV594-E

The unusual end of the specified unit has not been carried out.

指定されたユニットは，異常終了していません。

操作対象のジョブネットの状態は異常検出実行中または異常検出終了でないため，異常終了したユニットを起点とする次の再実行はできません。

異常終了ジョブから再実行

異常終了ジョブの次から再実行

異常終了ジョブネットから再実行

（S）

処理を中断します。

（O）

［複数処理結果］ダイアログボックスで，このメッセージを表示しているユニットを確認し必要に応じて再度実行してください。

KAVV595-E

This operation cannot be executed because the number of jobnet generations had been reached the system limit at the connection destination.

接続先で世代数が上限値に達したため操作できません。

接続先のJP1/AJS3 - Managerで世代数が上限値に達したため，この操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットの世代数（起動条件成立によって作成される世代数を除く）が8,000世代を超えることはできません。

日付指定による確定実行登録および計画一時変更の次回予定追加で予定を追加する場合，実行中の世代が一つ以上終了してから再度操作してください。

期間指定による確定実行登録の場合，合計が8,000世代を超えない分については登録できています。

それ以降の予定については，登録しようとする世代数分の世代が終了してから再度操作してください。

KAVV596-E

This operation cannot be executed because the system failed to delete an execution result at the connection destination.

接続先で実行結果の削除に失敗したため操作できません。

接続先のJP1/AJS3 - Managerで実行結果の削除に失敗したため，この操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のJP1/AJS3 - ManagerでメッセージKAVS0699-Eの直前にWindowsイベントログまたはsyslogに出力されているメッセージに従って対処してください。

KAVV597-E

The jobnet monitor cannot display the next schedule of a remote jobnet.

リモートジョブネットの次回予定は，ジョブネットモニタで表示することはできません。

リモートジョブネットの次回予定は，［ジョブネットモニタ］ウィンドウで表示することはできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

リモートジョブネットの次回予定は，メニューから［表示］−［詳細情報］−［次回予定］を選択して，［詳細情報］ダイアログボックスで確認してください。

KAVV598-E

The jobnet monitor or detailed information cannot display the next schedule of a manager jobnet.

マネージャジョブネットの次回予定は，ジョブネットモニタまたは詳細情報で表示することはできません。

マネージャージョブネットの次回予定は，［ジョブネットモニタ］ウィンドウまたは［詳細情報］ダイアログボックスで表示することはできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

マネージャージョブネットの次回予定は，［デイリースケジュール］ウィンドウまたは［マンスリースケジュール］ウィンドウで確認してください。

KAVV599-E

An unrecovered unit exists because the number of saved generations exceeds the maximum.

保存世代数が最大値を超えているため，回復していないユニットが存在します。

回復しようとしたジョブネットの保存世代数が，回復先のスケジューラーサービスに設定された保存世代数の最大値を超えるため回復できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

回復先のスケジューラーサービスで保存世代数の最大値を退避したユニットのスケジューラーサービスの設定に変更したあと，再度回復してください。

なお，保存世代数の最大値を変更する場合はJP1/AJS3 - Viewを終了してから行ってください。

KAVV600-E

Invalid definition in (項目名).

（項目名）の定義内容が不正です。

定義内容が誤っています。

（S）

処理を中断します。

（O）

定義できる内容を確認したあと，再度入力してください。

KAVV601-E

(項目名) exceeds (数値) bytes.

（項目名）の指定が（数値）バイトを超えています。

「項目名」で表示された指定が制限値を超えています。

（S）

処理を中断します。

（O）

項目を「数値」に表示された長さ※以内で指定してください。

注※

接続先がUTF-8環境でユニット名などに指定できる文字数を変更するための設定をしている場合は，シフトJIS換算の長さです。UTF-8環境でユニット名などに指定できる文字数を変更するための設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.1.10 UTF-8環境でユニット名などに指定できる文字数を変更するための設定」を参照してください。

KAVV605-E

Specify the macro variable information to be passed.

引き継ぎ情報のマクロ変数を指定してください。

引き継ぎ情報のマクロ変数を指定していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

引き継ぎ情報のマクロ変数を指定してください。

KAVV606-E

Specify the value of the passing information.

引き継ぎ情報の値を指定してください。

引き継ぎ情報の値を指定していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

引き継ぎ情報の値を指定してください。

KAVV607-E

The value (引き継ぎ情報) specified for the passing information is invalid.

引き継ぎ情報に指定した値（引き継ぎ情報）は不正です。

引き継ぎ情報の値に誤りがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　付録B イベントジョブで引き継ぐ情報」を参照し，定義できる値を再度入力してください。

KAVV608-E

The setting for passing information exceeds a total of (数値) bytes.

引き継ぎ情報の設定がトータル（数値）バイトを超えています。

引き継ぎ情報の設定が，指定できる値を超えています。

（S）

処理を中断します。

（O）

不要な引き継ぎ情報が定義されていれば削除してください。また，マクロ変数名を短くすることができるかを確認してください。

KAVV610-E

For an event ID, you cannot specify an extension ID only.

イベントIDに拡張IDのみの指定は出来ません。

JP1イベント受信監視ジョブでイベントIDに基本コードが指定されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

イベントIDに基本コードの指定をするか，またはイベントIDを指定しないようにしてください。

KAVV611-E

Specify the end-judgment file name.

終了判定のファイル名を指定してください。

JP1イベント受信監視ジョブで終了判定のファイル名が指定されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

終了判定の条件としてメッセージおよび詳細情報を使用する場合は，終了判定のファイル名を指定してください。

KAVV612-E

Specify the extension attribute name.

拡張属性名を指定してください。

拡張属性名を指定していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

拡張属性名を指定してください。

KAVV613-E

The extension attribute name (拡張属性名) is invalid.

拡張属性名（拡張属性名）は不正です。

JP1イベント受信監視ジョブで拡張属性名に誤りがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　12.4.18 ［詳細定義−［JP1イベント受信監視］−［拡張属性指定］］ダイアログボックス」を参照し，定義できる拡張属性名を再度入力してください。

KAVV614-E

Specify a value for the extension attribute name.

拡張属性名の値を指定してください。

拡張属性名の値を指定していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

拡張属性名の値を指定してください。

KAVV615-E

The extension attribute name specification exceeds (数値) bytes.

拡張属性名の指定が（数値）バイトを超えています。

JP1イベント受信監視ジョブで指定したユーザー任意の拡張属性が制限値を超えています。

（S）

処理を中断します。

（O）

不要な拡張属性が定義されていれば削除してください。

KAVV616-E

The definition of an extension attribute contains an error.

任意の拡張属性の定義に誤りがあります。

拡張属性の定義に誤りがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

定義できる内容を確認したあと，再度入力してください。

KAVV617-E

The IP address of the event issuer is invalid.

イベント発行元IPアドレスが不正です。

JP1イベント受信監視ジョブで指定したイベント発行元のIPアドレスに誤りがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

正しくIPアドレスを指定するか，イベント発行元のIPアドレスの各項目はすべて空白を指定してください。

KAVV618-E

Specify 1 to 720 minutes for finding event search.

実行前のイベント検索には1-720分を指定してください。

JP1イベント受信監視ジョブで［実行前のイベント検索］を行う場合に，イベントを検索する対象時間が正しく指定されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

［実行前のイベント検索］を行う場合には，イベント検索を行う対象時間を1分前から720分前の間で指定してください。

KAVV619-E

Specify the value of the event ID when you select "Yes" in the "Find event before exec.".

実行前のイベント検索に「する」を選択する場合，イベントIDを指定してください。

JP1イベント受信監視ジョブで［実行前のイベント検索］を行う場合には，イベントIDを指定する必要があります。

（S）

処理を中断します。

（O）

［実行前のイベント検索］を行わないか，イベントIDを指定してください。

KAVV620-E

Enter the name of the file to be monitored.

監視対象ファイル名を入力してください。

ファイル監視ジョブで監視対象ファイル名を指定されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

監視対象ファイル名を入力してください。

KAVV621-E

You cannot simultaneously specify the monitoring options "Size change" and "Latest write time change".

監視条件の"サイズ変更"と"最終書き込み時刻変更"条件を同時に指定することは出来ません。

ファイル監視ジョブで監視条件としてサイズ変更と最終書き込み時刻変更の両方が条件に指定されています。

（S）

処理を中断します。

（O）

監視条件には，サイズ変更か最終書き込み時刻変更のどちらかを指定するか，またはどちらも指定しないでください。

KAVV622-E

Specify the monitoring options.

監視条件を指定してください。

ファイル監視ジョブに監視条件を指定していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

監視条件を指定してください。

KAVV623-E

Specify from (数値) to (数値) seconds for the monitoring interval.

監視間隔には（数値）-（数値）秒を指定してください。

ファイル監視ジョブで監視間隔の指定に誤りがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

監視間隔を指定しないか，メッセージに表示した範囲内で監視間隔を指定してください。監視間隔を指定しない場合は，60秒が仮定されます。

KAVV624-E

When a generic name is specified for a monitoring file, specify the number of seconds (from (数値) to (数値)) for the monitoring interval.

監視対象ファイル名に総称名を指定する場合，監視間隔には（数値）-（数値）秒を指定してください。

ファイル監視ジョブで監視間隔の指定に誤りがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

監視間隔を指定しないか，メッセージに表示した範囲内で監視間隔を指定してください。監視間隔を指定しない場合は，60秒が仮定されます。

KAVV630-E

Specify the profile name.

プロファイル名を指定してください。

メール受信監視ジョブでプロファイル名を指定されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

プロファイル名を指定してください。

KAVV631-E

Specify the list of senders, subjects, or message text.

差出人一覧，件名一覧，または本文一覧を指定してください。

メール受信監視ジョブで差出人一覧，件名一覧，または本文一覧がどれも指定されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

差出人一覧，件名一覧，または本文一覧のうちのどれかを指定してください。

KAVV632-E

You can register a maximum of 20 entries in the list of senders.

差出人一覧の登録は20件までです。

メール受信監視ジョブで差出人一覧の登録件数が最大値の20件に達しているため，差出人を追加登録できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

不要な差出人があれば削除し，差出人一覧には20件以内で登録してください。

KAVV633-E

You can register a maximum of 20 entries in the list of subjects.

件名一覧の登録は20件までです。

メール受信監視ジョブで件名一覧の登録件数が最大値の20件に達しているため，件名を追加登録できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

不要な件名があれば削除し，件名一覧には20件以内で登録してください。

KAVV634-E

You can register a maximum of 20 entries in the list of message texts.

本文一覧の登録は20件までです。

メール受信監視ジョブで本文一覧の登録件数が最大値の20件に達しているため，本文を追加登録できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

不要な本文があれば削除し，本文一覧には20件以内で登録してください。

KAVV635-E

The specification of the message text file exceeds (数値) bytes.

本文ファイルの指定が（数値）バイトを超えています。

本文ファイルの指定が制限値を超えています。

（S）

処理を中断します。

（O）

定義できる内容を確認したあと，再度入力してください。

KAVV636-E

The specification of the folder for saving attached files exceed (数値) bytes.

添付ファイル保存先フォルダの指定が（数値）バイトを超えています。

添付ファイル保存先フォルダの指定が制限値を超えています。

（S）

処理を中断します。

（O）

定義できる内容を確認したあと，再度入力してください。

KAVV637-E

The specification of the list file exceeds (数値) bytes.

リストファイルの指定が（数値）バイトを超えています。

リストファイルの指定が制限値を超えています。

（S）

処理を中断します。

（O）

定義できる内容を確認したあと，再度入力してください。

KAVV638-E

The specification of the list of received mail exceeds (数値) bytes.

メール受信リストの指定が（数値）バイトを超えています。

メール受信リストの指定が制限値を超えています。

（S）

処理を中断します。

（O）

定義できる内容を確認したあと，再度入力してください。

KAVV640-E

Specify a correlation ID.

相関識別子を指定してください。

メッセージキュー受信監視ジョブに相関識別子が指定されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

相関識別子を指定してください。

KAVV641-E

Specify a message input queue.

メッセージ入力キューを指定してください。

メッセージキュー受信監視ジョブにメッセージ入力キューが指定されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

メッセージ入力キューを指定してください。

KAVV650-E

Enter a path name.

パス名を指定してください。

MSMQ受信監視ジョブにパス名を指定されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

パス名を指定してください。

KAVV660-E

Specify a file to be monitored.

ログファイル名を指定してください。

ログファイル監視ジョブにログファイル名が指定されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ログファイル名を指定してください。

KAVV661-E

Specify the date to be trapped.

トラップするデータを指定してください。

ログファイル監視ジョブにトラップするデータが指定されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

トラップするデータを指定してください。

KAVV662-E

(区切り文字) specified for a variable-length delimiter character in the record format is invalid.

レコード形式の可変長-区切り文字に指定した（区切り文字）は不正です。

ログファイル監視ジョブのログファイル動作定義として，区切り文字に使用できない文字が指定されています。

（S）

処理を中断します。

（O）

区切り文字には'¥'および2バイト以上の文字列は指定しないでください。ただし，¥でエスケープする場合は¥を指定できます。

KAVV663-E

Specify from (数値) to (数値) bytes for the fixed-length of record format.

レコード形式の固定長-レコード長には（数値）-（数値）バイトを指定してください。

ログファイル監視ジョブのログファイル動作定義として，レコード長の指定に誤りがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

メッセージに表示した範囲内でレコード長を指定してください。

KAVV664-E

Specify from (数値) to (数値) lines for the number of header lines in the header specification.

ヘッダー指定のヘッダー行数には（数値）-（数値）行を指定してください。

ヘッダー行数が制限値を超えています。

（S）

処理を中断します。

（O）

定義できる内容を確認したあと，再度入力してください。

KAVV665-E

Specify from (数値) to (数値) bytes for the header size in the header specification.

ヘッダー指定のヘッダーサイズには（数値）-（数値）バイトを指定してください。

ヘッダーサイズが制限値を超えています。

（S）

処理を中断します。

（O）

定義できる内容を確認したあと，再度入力してください。

KAVV666-E

Specify from (数値) to (数値) seconds for the monitoring interval.

監視間隔には（数値）-（数値）秒を指定してください。

ログファイル監視ジョブのログファイル動作定義として監視間隔の指定に誤りがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

監視間隔を設定しないか，メッセージに表示した範囲内で監視間隔を指定してください。監視間隔を指定しない場合は，10秒が仮定されます。

KAVV667-E

Specify from (数値) to (数値) bytes for the event data length.

イベントデータ長には（数値）-（数値）バイトを指定してください。

ログファイル監視ジョブのログファイル動作定義としてイベントデータ長の指定に誤りがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

イベントデータ長を設定しないか，メッセージに表示した範囲内でイベントデータ長を指定してください。イベントデータ長を指定しない場合は，512バイトが仮定されます。

KAVV668-E

You can register a maximum of 8 files to be monitored.

ログファイル名の登録は8件までです。

ログファイル監視ジョブでログファイル名の登録件数が最大値の8件に達しているため，監視対象とするログファイルを追加登録できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

不要なログファイルがあれば削除し，ログファイル名には8件以内で登録してください。

KAVV670-E

The setting for the data to be trapped exceeds a total of (数値) bytes.

トラップするデータの設定がトータル（数値）バイトを超えています。

ログファイル監視ジョブでトラップするデータの設定が制限値を超えています。

（S）

処理を中断します。

（O）

トラップするデータに不要なものがあれば削除してください。

KAVV671-E

The setting for data lines except log information exceeds a total of (数値) bytes.

ログ情報以外のデータ行の指定の設定がトータル（数値）バイトを超えています。

ログファイル監視ジョブでログ情報以外のデータ行が制限値を超えています。

（S）

処理を中断します。

（O）

ログ情報以外のデータ行に不要なものがあれば削除してください。

KAVV680-E

Specify the event type.

イベントの種類を指定してください。

Windowsイベントログ監視ジョブでイベントの種類が指定されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

イベントの種類を指定してください。

KAVV681-E

Specify from (数値) to (数値) for the event ID.

イベントIDには（数値）-（数値）を指定してください。

Windowsイベントログ監視ジョブでイベントIDの指定に誤りがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

イベントIDを設定しないか，メッセージに表示した範囲内でイベントIDを指定してください。

KAVV690-E

Specify the waiting time.

待ち時間を指定してください。

実行間隔制御ジョブで待ち時間が指定されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

待ち時間を指定してください。

KAVV691-E

Specify from (数値) to (数値) minutes for the waiting time.

待ち時間には（数値）-（数値）分を指定してください。

実行間隔制御ジョブで待ち時間の指定に誤りがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

メッセージに表示した範囲内で待ち時間を指定してください。

KAVV692-E

Enter the correlation.

相互関係を入力してください。

MSMQ受信監視ジョブで相互関係が指定されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

相互関係を入力してください。

KAVV701-E

Enter (項目名).

（項目名）を入力してください。

「項目名」を入力していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

項目名を入力してください。

KAVV703-E

For the time to reach queue, specify from -2 to 2147483647.

配信制限時間には-2〜2147483647を指定してください。

MSMQ送信ジョブで配信制限時間の指定に誤りがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

メッセージに表示した範囲内で配信制限時間を指定してください。

KAVV704-E

For the retention time, specify from -1 to 2147483647.

保持時間には-1〜2147483647を指定してください。

MSMQ送信ジョブで保持時間の指定に誤りがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

メッセージに表示した範囲内で保持時間を指定してください。

KAVV705-E

(例外) occurred at the time of (処理).(処理).

（処理）時に（例外）が発生しました。（処理）

処理中に予期しないエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

画面のハードコピー

JP1/AJS3 - Viewのログファイル

KAVV706-E

The number of characters in (項目名) exceeds the size limit.

（項目名）の文字数が規定のサイズを超えています。

項目名が制限値を超えて指定されています。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーメッセージを表示したダイアログボックスからヘルプを起動して，表示された項目名の制限値を確認してください。

KAVV707-E

The input value (項目名) contains an error.

（項目名）の入力値に誤りがあります。

入力された値に誤りがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーメッセージを表示したダイアログボックスからヘルプを起動して，表示された項目名の定義方法を確認してください。

KAVV709-E

The maximum number of recipients is 20.

宛先一覧は20件までです。

メール送信ジョブで宛先一覧の登録件数が最大値の20件に達しているため，宛先を追加登録できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

不要な宛先があれば削除し，宛先一覧には20件以内で登録してください。

KAVV710-E

The maximum number of attached files is 20.

添付ファイル一覧は20件までです。

メール送信ジョブで添付ファイル一覧の登録件数が最大値の20件に達しているため，添付ファイルを追加登録できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

不要な添付ファイルがあれば削除し，添付ファイル一覧には20件以内で登録してください。

KAVV711-E

For an event ID , Specify from 00000000 to 00001FFF, or from 7FFF8000 to 7FFFFFFF.

イベントIDには00000000-00001FFF，7FFF8000-7FFFFFFFを指定してください。

JP1イベント送信ジョブでイベントIDの指定に誤りがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

イベントIDには00000000から00001FFF，7FFF8000から7FFFFFFFの値を指定してください。

KAVV712-E

Specify a capital letter at the beginning of the extension attribute name.

拡張属性名の先頭文字には，英大文字を指定してください。

JP1イベント送信ジョブで拡張属性名の先頭文字に，英大文字以外の文字が指定されています。

（S）

処理を中断します。

（O）

拡張属性名の先頭文字は，英大文字を指定してください。

KAVV713-E

You cannot specify all spaces for (項目名).

（項目名）にスペースのみの設定はできません。

「項目名」にスペース以外の文字が指定されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

「項目名」にはスペースだけの文字列を指定しないでください。

KAVV714-E

Specify from 1 to 9999999 minutes for the retention time.

保持時間には1-9999999を指定してください。

メッセージキュー送信ジョブの保持時間の指定に誤りがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

保持時間を設定しないか，メッセージに表示した範囲内で保持時間を指定してください。保持時間を指定しない場合は，制限時間がないものと扱います。

KAVV715-E

Specify 3 to 600 seconds for the check interval.

確認間隔には3-600秒を指定してください。

JP1イベント送信ジョブの確認間隔の指定に誤りがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

イベント到達確認を行う場合は，メッセージに表示した範囲内で確認間隔を指定してください。

KAVV716-E

Specify 0 to 999 times for the check count.

確認回数には0-999回を指定してください。

JP1イベント送信ジョブの確認回数の指定に誤りがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

イベント到達確認を行う場合は，メッセージに表示した範囲内で確認回数を指定してください。

KAVV780-Q

Are you sure you want to terminate the monitoring of start condition of ユニット名(実行ID)?

ユニット名(実行ID)の起動条件の監視を打ち切ります。よろしいですか？

起動条件の監視を打ち切るかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

起動条件の監視を打ち切る場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV781-Q

A monitoring generation for a jobnet with start condition is included in the selected 個数 units. Are you sure you want to terminate the monitoring of start condition?

選択された個数個のユニットの中に起動条件付きジョブネットの監視世代が含まれています。このまま起動条件の監視を打ち切ってもよろしいですか？

起動条件の監視を打ち切るかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

起動条件の監視を打ち切る場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV782-Q

There is a possibility that multiple instances of the monitoring generation start running because the processing cycle is specified and the useful range of the start condition has been set to unrestricted. Are you sure you want to specify this setting?

処理サイクルを指定，かつ起動条件の有効範囲に無制限を指定しているため，監視世代が多重起動する可能性があります。このまま設定してもよろしいですか？

スケジュールルールを設定するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

スケジュールルールを設定する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV801-E

File(ファイル名) cannot be found. Please verify that JP1/AJS3 - View has been correctly installed.

ファイル（ファイル名）が見つかりません。JP1/AJS3 - Viewが正しくインストールされているかどうか確認してください。

カスタムジョブ定義連携に必要なファイルが見つかりません。

（S）

処理を中断します。

（O）

［詳細定義−［Custom Job］］ダイアログボックスの［定義］タブで［詳細］ボタンをクリックしたときにこのメッセージが表示された場合は，フォルダ（システムドライブ¥temp）があるかどうか確認してください。

各カスタムジョブの定義編集時に，一時ファイルの格納フォルダとしてシステムドライブ¥tempを使用します。このフォルダがない場合には，システムドライブ¥tempフォルダを作成するか，または次のようにレジストリーの値を任意の一時ファイルの格納フォルダ名称に変更してください。

「HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥JP1AJS2V¥CustomJobTemp」※

なお，空白，記号，マルチバイト文字を含むフォルダ名称は指定しないでください。

注※

64ビット版のWindowsの場合，「HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE」を「HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node」と読み替えてください。

KAVV802-E

Error occurred at file(ファイル名) input/output.

ファイル（ファイル名）の入出力でエラーが発生しました。

カスタムジョブ定義連携に必要なファイルの入出力でエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

カスタムジョブ定義連携で使用するフォルダが存在するディスクの空き容量が不足していないかどうかを確認してください。デフォルトでは，システムドライブ¥tempです。

KAVV803-E

Failed to start custom job(カスタムジョブ名). Please check whether custom job(カスタムジョブ名) is correctly installed.

カスタムジョブ（カスタムジョブ名）の起動に失敗しました。カスタムジョブ（カスタムジョブ名）が正しくインストールされているかどうか確認してください。

カスタムジョブ定義プログラムの起動に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

［カスタムジョブ登録］ダイアログボックスで指定した定義プログラムがあるかどうかを確認してください。

KAVV804-E

Error occurred at registry input/output.

レジストリの入力でエラーが発生しました。

レジストリーの読み込みでエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

メモリー不足のおそれがあります。不要なアプリケーションを終了したあと，再度操作してください。解決できない場合は，JP1/AJS3 - Viewの構成が壊れていることが考えられます。修復インストールしてください。

KAVV812-E

The host name (接続ホスト名) of the connection host cannot be resolved.

接続ホスト（接続ホスト名）のホスト名解決に失敗しました。

接続ホスト名のホスト名解決に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ホスト名解決ができるように，hostsファイルなどの設定を確認したあと，再度操作してください。

KAVV813-E

(実行IDまたはユニット名) of the jobnet for the connection-destination could not be obtained. Detailed information: Connection host=接続ホスト名, Connection service=接続サービス名, Unit name=ユニット名

接続先のジョブネットの（実行IDまたはユニット名）を取得できませんでした。詳細情報：接続ホスト名=接続ホスト名，接続サービス名=接続サービス名，ユニット名=ユニット名

接続先のジョブネットが存在するホストと通信中にエラーが発生したため，接続先のジョブネットの実行IDまたはユニット名を取得できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

このメッセージの直前に表示されたメッセージの対処方法に従って対処してください。直前のメッセージが確認できなかった場合は，JP1/AJS3 - Viewを起動して接続先のジョブネットが存在するホストにログインできるか確認してください。

KAVV814-E

A different jobnet connector might be defined at the jobnet for the connection-destination. Detailed information: Connection host=接続ホスト名, Connection service=接続サービス名, Jobnet Connector=ジョブネットコネクタ名

接続先のジョブネットには別のジョブネットコネクタが定義されている可能性があります。詳細情報：接続ホスト名=接続ホスト名, 接続サービス名=接続サービス名, ジョブネットコネクタ名=ジョブネットコネクタ名

記憶元の接続先のジョブネットの［接続範囲］に［別サービス］が設定されているため，ジョブネットコネクタを自動生成できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットコネクタを自動生成できるのは，［接続範囲］に［同一サービス］が設定されている場合だけです。［接続範囲］に［別サービス］を設定している場合は，手動でジョブネットコネクタを作成してください。

KAVV815-Q

A different jobnet connector might be defined at the jobnet for the connection-destination. Are you sure you want to continue? Detailed information: Connection host=接続ホスト名, Connection service=接続サービス名, Jobnet Connector=ジョブネットコネクタ名

接続先のジョブネットには別のジョブネットコネクタが定義されている可能性があります。続行しますか？ 詳細情報：接続ホスト名=接続ホスト名, 接続サービス名=接続サービス名, ジョブネットコネクタ名=ジョブネットコネクタ名

［接続先のジョブネット名］に指定したユニットの［接続範囲］に［別サービス］が設定されています。このまま，ジョブネットコネクタを定義するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

続行する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV816-Q

A different jobnet for the connection-destination might be defined at the jobnet connector. Are you sure you want to continue? Detailed information: Connection host=接続ホスト名, Connection service=接続サービス名, Connect destination=接続先のジョブネット名

ジョブネットコネクタには別の接続先のジョブネットが定義されている可能性があります。続行しますか？詳細情報:接続ホスト名=接続ホスト名,接続サービス名=接続サービス名, 接続先のジョブネット名=接続先のジョブネット名

［ジョブネットコネクタ名］に指定したユニットの［接続範囲］に［別サービス］が設定されています。このまま，接続先のジョブネットを定義するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

続行する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV850-Q

The jobnet for the connection-destination is not specified. Are you sure you want to continue?

接続先のジョブネットが指定されていません。続行しますか？

［接続先のジョブネット名］が指定されないまま，ジョブネットコネクタを定義するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

続行する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV851-Q

The jobnet for the connection-destination does not exist. Are you sure you want to continue?

接続先のジョブネットが存在しません。続行しますか？

［接続先のジョブネット名］に指定されたユニットがないまま，ジョブネットコネクタを定義するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

続行する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV852-E

The unit type of the jobnet for the connection-destination is invalid.

接続先のジョブネットのユニット種別が不正です。

［接続先のジョブネット名］に，ルートジョブネットまたはプランニンググループ以外のユニットが指定されました。

（S）

処理を中断します。

（O）

［接続先のジョブネット名］には，ルートジョブネットまたはプランニンググループを指定してください。

KAVV853-Q

Another jobnet connector is defined at the jobnet for the connection-destination. Are you sure you want to continue? (ユニット名)

接続先のジョブネットには別のジョブネットコネクタが定義されています。続行しますか？（ユニット名）

［接続先のジョブネット名］に指定したユニットには，別のジョブネットコネクタが定義されています。このまま，ジョブネットコネクタを定義するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

続行する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV854-Q

A jobnet connector is not specified. Are you sure you want to continue?

ジョブネットコネクタが指定されていません。続行しますか？

［ジョブネットコネクタ名］が指定されないまま，接続先のジョブネットを定義するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

続行する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV855-Q

The jobnet connector does not exist. Are you sure you want to continue?

ジョブネットコネクタが存在しません。続行しますか？

［ジョブネットコネクタ名］に指定されたユニットがないまま，接続先のジョブネットを定義するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

続行する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV856-E

The unit specified in the jobnet connector name is not the jobnet connector.

ジョブネットコネクタ名に指定したユニットはジョブネットコネクタではありません。

［ジョブネットコネクタ名］に，ジョブネットコネクタ以外のユニットが指定されました。

（S）

処理を中断します。

（O）

［ジョブネットコネクタ名］には，ジョブネットコネクタを指定してください。

KAVV857-Q

Another jobnet for the connection-destination is defined at the jobnet connector. Are you sure you want to continue? (ユニット名)

ジョブネットコネクタには別の接続先のジョブネットが定義されています。続行しますか？（ユニット名）

［ジョブネットコネクタ名］に指定されたユニットには，別の接続先のジョブネットが定義されています。このまま，接続先のジョブネットを定義するかどうかを確認します。ユニット名は次の形式で表示されます。

接続範囲が同一スケジューラーサービスの場合

ユニット完全名

接続範囲が別スケジューラーサービスで，接続ホスト名が省略されている場合

スケジューラーサービス名:ユニット完全名

接続範囲が別スケジューラーサービスで，接続ホスト名が指定されている場合

ホスト名:スケジューラーサービス名:ユニット完全名

（S）

応答を待ちます。

（O）

続行する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV858-E

Cannot define the jobnet connector under ユニット種別.

ユニット種別配下にジョブネットコネクタは定義できません。

ユニット種別の配下には，ジョブネットコネクタを定義できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニット種別の配下には，ジョブネットコネクタを定義しないでください。

KAVV859-E

Select a root jobnet or a planning group.

ルートジョブネットまたはプランニンググループを選択してください。

ルートジョブネットまたはプランニンググループ以外のユニットに対して，指定された操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ルートジョブネットまたはプランニンググループを選択してから，再度操作してください。

KAVV860-E

The relation of the units is looping. (ユニット名)

関連線の接続がループしています。(ユニット名)

関連線の接続がループしているため，強調表示できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

関連線のループを取り除いたあとに再度操作してください。

KAVV861-E

Select one unit in the map area.

マップエリアでユニットを一つ選択してください。

マップエリアでユニットが複数選択されているため，強調表示できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

マップエリアでユニットを一つだけ選択したあとに再度操作してください。

KAVV862-E

Select the schedule for ユニット種別 in the list of executions.

実行一覧でユニット種別の予定を選択してください。

実行結果リストでユニット種別の予定が選択されていないため，指定された操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

実行結果リストでユニット種別の予定を選択してから，再度操作してください。

KAVV863-E

This operation cannot be executed for the jobnet connector.

ジョブネットコネクタにこの操作はできません。

ジョブネットコネクタに対して，指定された操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットコネクタに対してできる範囲で操作してください。

KAVV864-E

An attempt to change the definition of the stored jobnet for the connection-destination failed. (ユニット名)

記憶元の接続先のジョブネットの定義変更に失敗しました。（ユニット名）

記憶元の接続先のジョブネットの定義［ジョブネットコネクタ名］を変更できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のジョブネットの定義の［ジョブネットコネクタ名］を手入力で変更してください。

KAVV865-E

The jobnet for the connection-destination has no generation connected to the jobnet connector (実行ID).

接続先のジョブネットには，ジョブネットコネクタ（実行ID）と接続している世代がありません。

接続先のジョブネットには，ジョブネットコネクタの世代と接続している世代がないため，接続先のスケジュールを表示できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のジョブネットの世代と接続関係があるジョブネットコネクタの世代に対して再度操作してください。

KAVV866-E

No jobnet connector information is stored for auto-creation.

自動作成するジョブネットコネクタの情報が記憶されていません。

自動作成するジョブネットコネクタの情報が記憶されていないため，ジョブネットコネクタを自動作成できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウで接続先のジョブネットを選択し，［オプション］−［ジョブネットコネクタとして記憶］メニューを選択してから，再度操作してください。

KAVV867-E

Cannot automatically create the jobnet connector because the unit is stored in another scheduler service.

異なるスケジューラーサービスで記憶したユニットのため，ジョブネットコネクタを自動生成できません。

異なるスケジューラーサービスで記憶した情報でジョブネットコネクタを自動生成しようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

［ジョブネットコネクタとして記憶］と［ジョブネットコネクタの自動生成］は，同じスケジューラーサービスで操作してください。

KAVV868-E

Cannot automatically create the jobnet connector because the jobnet for the connection-destination is already registered.

接続先のジョブネットが登録済みのため，ジョブネットコネクタを自動生成できません。

接続先のジョブネットが登録済みの場合，接続先のジョブネットの定義［ジョブネットコネクタ名］を変更できないため，ジョブネットコネクタを自動生成できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のジョブネットを登録解除してから，再度ジョブネットコネクタを自動生成してください。

KAVV869-E

Cannot store a root jobnet in a planning group as the jobnet connector.

プランニンググループ配下のルートジョブネットは，ジョブネットコネクタとして記憶できません。

プランニンググループ配下のルートジョブネットは接続先のジョブネットとして指定できないため，ジョブネットコネクタとして記憶できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブグループ直下のルートジョブネット，またはプランニンググループに対して，ジョブネットコネクタとして記憶させてください。

KAVV870-E

Cannot delete or paste a unit that has a lower-level jobnet connector.

下位の階層にジョブネットコネクタが存在するため，削除または貼り付けができません。

サスペンド状態では，下位の階層にジョブネットコネクタを持つユニットを削除または貼り付けできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

サスペンド状態では，ジョブネットコネクタを含まないユニットに対して削除または貼り付けを行ってください。下位にジョブネットコネクタを持つユニットを削除または貼り付けする場合は，登録解除後に操作してください。

KAVV871-E

The jobnet for the connection-destination does not exist.

接続先のジョブネットが存在しません。

接続先のジョブネットがないため，指定された操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のジョブネットがあることを確認してから，再度操作してください。

KAVV872-E

Another jobnet connector is defined at the jobnet for the connection-destination. (ユニット名)

接続先のジョブネットには別のジョブネットコネクタが定義されています。（ユニット名）

接続先のジョブネットには，すでに別のジョブネットコネクタが定義されているため，ジョブネットコネクタを自動生成できません。

（S）

応答を待ちます。

（O）

ジョブネットコネクタ名が定義されていない接続先のジョブネットをジョブネットコネクタとして記憶させてから，再度操作してください。

KAVV873-Q

No authority for ユニット種別. Are you sure you want to continue? (ユニット名)

ユニット種別への権限がありません。続行しますか？（ユニット名）

ユニット名に対して参照，操作，または編集する権限がないまま，指定された操作を続行するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

続行する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV874-E

A jobnet for the connection-destination is not specified.

接続先のジョブネットが指定されていません。

接続先のジョブネットが指定されていないため，操作できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のジョブネットが指定されていることを確認してから，再度操作してください。

KAVV875-Q

Are you sure you want to set the control method of execution order to 同期／非同期 for ユニット名 (実行ID)?

ユニット名（実行ID）の実行順序制御方式を同期／非同期に設定します。よろしいですか？

ユニットの実行順序制御方式を変更するか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

実行順序制御方式を変更する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV876-E

Cannot paste the jobnet connector directly under ユニット種別.

ジョブネットコネクタをユニット種別直下に貼り付けることはできません。

ジョブネットコネクタを定義できない階層に貼り付けようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットコネクタを定義できる階層に貼り付けてください。

KAVV877-E

No authority for ユニット種別. (ユニット名)

ユニット種別への権限がありません。（ユニット名）

ユニット名に対して参照，操作，および編集する権限がないため，指定された操作はできません。ユニット名は次の形式で表示されます。

記憶元の接続先のジョブネットが同一スケジューラーサービスにある場合

ユニット完全名

記憶元の接続先のジョブネットが同一ホスト内の別スケジューラーサービスにある場合

スケジューラーサービス名:ユニット完全名

記憶元の接続先のジョブネットが別ホストのスケジューラーサービスにある場合

ホスト名:スケジューラーサービス名:ユニット完全名

（S）

処理を中断します。

（O）

アクセス権限があるユニットに対して操作してください。

KAVV878-E

The jobnet for the connection-destination is defined under ユニット種別.

接続先のジョブネットはユニット種別配下に定義されています。

ユニット種別配下のユニットは，接続先のジョブネットとして指定できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニット種別配下でないユニットを接続先のジョブネットとして指定してから，再度操作してください。

KAVV879-E

There is no place to automatically create a jobnet connector.

ジョブネットコネクタを自動生成する場所がありません。

マップエリアに空き領域がないため，ジョブネットコネクタを自動生成できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

マップサイズを大きくするか，幾つかのユニットをネストジョブネットとして階層化し，マップエリアに空き領域を作成したあと，再度操作してください。

KAVV880-E

An upper-level unit is specified for the jobnet name for the connection-destination.

接続先のジョブネット名に上位ユニットが指定されています。

上位ユニットを接続先のジョブネットとして指定しているため，ジョブネットコネクタを定義できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

上位ユニット以外を接続先のジョブネットとして指定してから，再度操作してください。

KAVV881-E

A lower-level unit is specified for the jobnet connector name.

ジョブネットコネクタ名に下位ユニットが指定されています。

下位ユニットをジョブネットコネクタとして指定しているため，接続先のジョブネットを定義できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

下位ユニット以外をジョブネットコネクタとして指定してから，再度操作してください。

KAVV882-E

The specified jobnet name for the connection-destination is invalid.

指定された接続先のジョブネット名が不正です

［接続先のジョブネット名］に指定されたユニット名が不正です。

次の原因が考えられます。

ユニット名の先頭が「/（スラント）」でない

ユニット名の，「/」の間が30バイト※を超えている個所がある

ユニット名の末尾が「/」である

注※

UTF-8環境でユニット名などに指定できる文字数を変更するための設定をしている場合は，シフトJIS換算で30バイトです。

（S）

処理を中断します。

（O）

［接続先のジョブネット名］に正しいユニット名を指定してから，再度操作してください。

KAVV883-E

The specified jobnet connector name is invalid.

指定されたジョブネットコネクタ名が不正です

［ジョブネットコネクタ名］に指定されたユニット名が不正です。

次の原因が考えられます。

ユニット名の先頭が「/（スラント）」でない

ユニット名の，「/」の間が30バイト※を超えている個所がある

ユニット名の末尾が「/」である

注※

UTF-8環境でユニット名などに指定できる文字数を変更するための設定をしている場合は，シフトJIS換算で30バイトです。

（S）

処理を中断します。

（O）

［ジョブネットコネクタ名］に正しいユニット名を指定してから，再度操作してください。

KAVV884-E

Cannot paste a unit that contains a jobnet connector under a remote jobnet.

リモートジョブネットの下位の階層にはジョブネットコネクタを含むユニットを貼り付けることができません。

リモートジョブネットの下位の階層には，ジョブネットコネクタを含むユニットを貼り付けることはできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

リモートジョブネットの下位の階層にはジョブネットコネクタを定義できないため，ジョブネットコネクタを含むユニットを貼り付けないでください。

KAVV885-E

Cannot automatically create the jobnet connector because an upper-level unit is stored as the jobnet connector.

上位ユニットをジョブネットコネクタとして記憶しているため，ジョブネットコネクタを自動生成できません。

上位ユニットをジョブネットコネクタとして記憶しているため，ジョブネットコネクタを自動生成できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

上位ユニット以外をジョブネットコネクタとして記憶してから，再度ジョブネットコネクタを自動生成してください。

KAVV886-E

The unit to be operated is the jobnet for the connection-destination. The specified operation cannot be performed because ユニット種別 is defined.

操作対象ユニットは，接続先のジョブネットです。ユニット種別が定義されているため，指定された操作はできません。

操作対象ユニットは接続先のジョブネットです。ユニット種別が定義されているため，指定された操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニット種別を削除してから，再度操作してください。

KAVV887-E

The specified operation cannot be performed because the jobnet connector is in a jobnet that has a start condition.

起動条件付きのジョブネットにジョブネットコネクタが含まれているため，指定された操作はできません。

起動条件付きのジョブネットにジョブネットコネクタが含まれているため，指定された操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットコネクタを使用する場合は，起動条件を削除してから，再度操作してください。

KAVV888-E

The unit to be operated is a root jobnet that is directly under the planning group for the connection destination. The specified operation cannot be performed because ユニット種別 is defined.

操作対象ユニットは，接続先のプランニンググループ直下のルートジョブネットです。ユニット種別が定義されているため，指定された操作はできません。

操作対象ユニットは，接続先のプランニンググループ直下のルートジョブネットです。ユニット種別が定義されているため，指定された操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニット種別を削除してから，再度操作してください。

KAVV889-E

The specified operation cannot be performed because the root remote jobnet is directly under the planning group for the connection destination.

接続先のプランニンググループ直下のルートリモートジョブネットであるため，指定された操作はできません。

接続先のプランニンググループ直下のルートリモートジョブネットを，実行登録した状態にはできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブグループ直下，または接続先でないプランニンググループ直下にルートリモートジョブネットを定義してから，再度操作してください。

KAVV890-E

The specified operation cannot be performed for the ユニット種別.

ユニット種別に対して，指定された操作はできません。

ユニット種別に対して，指定された操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

指定したユニット種別以外のユニットに対して，再度操作してください。

KAVV1300-E

The specified operation cannot be performed while the detail information area display line is selected.

詳細情報エリアの表示行を選択中に，指定された操作はできません。

この操作は，詳細情報エリアの表示行を選択しているときには実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

リストエリアでユニットを選択したあと，再度実行してください。

KAVV1301-E

The specified operation cannot be performed for the specified type of unit because '機能メニュー名' is selected in the function menu.

機能メニューで機能メニュー名が選択されているため，指定された種別のユニットに対して，指定された操作はできません。

「機能メニュー名」が選択されている状態では操作できないユニットに対して操作しようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

機能メニューの選択を変更したあと，再度操作してください。

KAVV1302-E

Cannot paste the specified type of unit because '機能メニュー名' is selected in the function menu.

機能メニューで機能メニュー名が選択されているため，指定された種別のユニットは貼り付けできません。

「機能メニュー名」が選択されている状態では貼り付けできないユニットを貼り付けしようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

機能メニューの選択を変更したあと，再度貼り付けしてください。

KAVV1303-E

The specified operation cannot be performed for a registered jobnet because '機能メニュー名' is selected in the function menu.

機能メニューで機能メニュー名が選択されているため，実行登録済みのジョブネットに対して，指定された操作はできません。

「機能メニュー名」が選択されている状態では，実行登録済みのジョブネットに対して，指定された操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

実行登録済みのジョブネットの定義を参照したい場合は，機能メニューの［ステータス監視］を選択してから，再度操作してください。

実行登録済みのジョブネットの定義を更新したい場合は，機能メニューの［ステータス監視］を選択してサスペンド状態にするか，必要に応じて登録解除してから，再度操作してください。

KAVV1304-I

'機能メニュー名' was selected in the function menu.

機能メニューで「機能メニュー名」を選択しました。

「機能メニュー名」が選択されたことを通知するメッセージです。

（S）

「機能メニュー名」が選択されたことをログに出力しました。

KAVV1305-E

Select a jobnet, a job, or a planning group.

ジョブネット，ジョブ，またはプランニンググループを選択してください。

選択された操作は，ジョブ，ジョブネット，またはプランニンググループが選択されていないため実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブ，ジョブネット，またはプランニンググループを選択したあと，再度操作してください。

KAVV1314-E

A unit (ユニット名) was not found. The unit might have been deleted or the name changed.

（ユニット名）が見つかりません。削除されたかユニット名が変更された可能性があります。

削除されたユニット，またはユニット名が変更されたおそれがあるユニットに対して操作しようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

［最新情報に更新］を実行するか，再度ウィンドウを起動してください。

KAVV1315-E

The specified operation cannot be performed for the units under the remote jobnet.

リモートジョブネット配下のユニットに対して，指定された操作はできません。

リモートジョブネット配下のユニットに対して，許可されていない操作をしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

リモートジョブネット配下のユニットに対して，許可されていない操作をしないでください。

KAVV1316-E

An attempt to read the properties of one or more custom jobs failed. One or more registered custom jobs cannot be used.

カスタムジョブ登録情報の読み込みに失敗しました。登録したカスタムジョブの一部またはすべてが使用できません。

ファイルの入力処理でエラーが発生しました。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウで，登録したカスタムジョブの一部，またはすべてのカスタムジョブアイコンが表示されず，カスタムジョブの新規作成，編集ができません。

次の要因が考えられます。

カスタムジョブ登録情報フォルダ配下のファイルに対して，読み取り権限が設定されていない。

カスタムジョブ登録情報フォルダ配下のファイルが削除された，またはファイル名が変更された。

カスタムジョブ登録情報フォルダ配下のファイルに対して，隠しファイル属性が設定されている。

カスタムジョブ登録情報フォルダの場所は次のとおりです。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥custom.dir

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

（S）

カスタムジョブ登録情報を無視して処理を続行します。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと，JP1/AJS3 - Viewを再起動してください。

解決できない場合は，カスタムジョブ登録情報が壊れていることが考えられます。

カスタムジョブ登録情報フォルダ配下にある次のファイルをすべて削除して，カスタムジョブをすべて登録し直してください。

削除対象

type_map.txt

*.CJI

KAVV1500-E

An input value from the execution agent is not allowed on the connection destination.

実行エージェントの入力値(エージェント名)は接続先で許可されていません。

指定された実行エージェントの入力値は接続先で許可されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

定義できる内容を確認したあと，再度入力してください。

KAVV1501-Q

An input value from the execution agent is not allowed on the connection destination. Do you want to continue processing?

実行エージェントの入力値(エージェント名)は接続先で許可されていません。このまま処理を続行しますか？

指定された実行エージェントの入力値は接続先で許可されていません。

（S）

応答を待ちます。

（O）

操作を続行する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV1502-Q

Execution agent profile information failed to be acquired. The execution agent profile might have been changed. Do you want to continue processing?

(Detailed information: 保守情報,保守情報)

実行エージェントプロファイルの情報の取得に失敗しました。実行エージェントプロファイルが変更された可能性があります。このまま処理を続行しますか？

詳細情報：保守情報，保守情報

一時的な排他エラーなどによって，実行エージェントプロファイルの情報の取得に失敗し，［詳細定義］ダイアログボックスで指定した実行エージェントが実行エージェントプロファイルに設定されているかどうかチェックできませんでした。

（S）

応答を待ちます。

（O）

操作を続行する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

［はい］ボタンをクリックした場合，［詳細定義］ダイアログボックスで指定した実行エージェントが実行エージェントプロファイルに設定されているかどうかチェックしないで処理を続行します。

［いいえ］ボタンをクリックした場合，処理を中断します。チェックする場合は，再度［詳細定義］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックしてください。

何度もこのメッセージが表示される場合は，JP1/AJS3 - Managerで異常が発生しているおそれがあります。マネージャーホストのWindowsイベントログまたはsyslogなどのログ情報を参照して調査してください。そのあと，調査結果に基づいてエラー要因を取り除いてください。ログファイルの内容については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.2 ログの種類とログ情報の格納先」を参照してください。ログ情報については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　付録C ログ情報」を参照してください。

KAVV1503-E

The specified waiting unit (ユニット名) is invalid.

指定された待ち合わせ対象ユニット名(ユニット名)が不正です。

待ち合わせ対象ユニット名に指定されたユニット名が不正です。

次の原因が考えられます。

ユニット名の先頭が「/（スラント）」でない

ユニット名の，「/」の間が30バイト※1を超えている個所がある

ユニット名の，「/」の間が0バイトの個所がある

ユニット名の末尾が「/」である

ユニットの階層最大値※2を超えている

注※1

接続先がUTF-8環境でユニット名などに指定できる文字数を変更するための設定※3をしている場合は，シフトJIS換算で30バイトです。

注※2

ユニットの最大階層数はルートジョブグループ直下から数えて30階層です（ルートジョブグループは含みません）。

接続先がUTF-8環境でユニット名などに指定できる文字数を変更するための設定※3をしている場合，ユニットの最大階層数はルートジョブグループ直下から数えて10階層です（ルートジョブグループは含みません）。

注※3

UTF-8環境でユニット名などに指定できる文字数を変更するための設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.1.10 UTF-8環境でユニット名などに指定できる文字数を変更するための設定」を参照してください。

（S）

処理を中断します。

（O）

待ち合わせ対象ユニットを正しく設定してください。［待ち合わせ対象ユニット名］には，ユニット完全名を指定してください。

KAVV1504-Q

The specified unit (ユニット名) either does not exist or you do not have the proper permissions. Do you want to continue processing?

指定されたユニット(ユニット名)は存在しないか，または権限がありません。このまま処理を続行しますか？

指定されたユニットがないか，または指定されたユニットに権限がありません。

（S）

応答を待ちます。

（O）

処理を続行する場合は［はい］ボタンを，中断する場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV1505-E

The specified unit or the unit type of the upper-level unit is invalid.

指定されたユニットまたはその上位ユニットのユニット種別が不正です。

指定されたユニットまたはその上位ユニットのユニット種別が不正であるため，指定された操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

待ち合わせ対象ユニットのユニット種別を確認してください。

KAVV1507-E

A waiting unit and a waiting condition unit are the same unit.

待ち合わせ対象ユニットと待ち合わせ条件設定ユニットが同一ユニットです。

［待ち合わせ対象ユニット名］に，待ち合わせ条件を設定するユニットと同じユニットが指定されたため，待ち合わせ条件を設定できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

［待ち合わせ対象ユニット名］には，待ち合わせ条件を設定するユニットとは異なるユニットを指定してください。

KAVV1508-E

The specified operation cannot be performed for the start conditions.

起動条件に対して，指定された操作はできません。

起動条件に対して，指定された操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

起動条件に対して許可されていない操作をしないでください。

KAVV1509-E

The specified operation cannot be performed for the event jobs under the start conditions.

起動条件配下のイベントジョブに対して，指定された操作はできません。

起動条件配下のイベントジョブに対して，指定された操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

起動条件配下のイベントジョブに対して許可されていない操作をしないでください。

KAVV1510-E

The specified waiting unit is already registered.

指定された待ち合わせ対象ユニットは既に登録されています。

［待ち合わせ対象ユニット名］に，すでに登録されているユニット名が指定されたため，待ち合わせ条件を設定できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

設定されている待ち合わせ条件を確認してください。

KAVV1513-Q

The registered waiting unit will be deleted. Are you sure you want to continue?

待ち合わせ対象ユニットの登録を削除します。よろしいですか？

待ち合わせ対象ユニットの登録を削除するか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

操作を続行する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV1514-E

To set waiting conditions, either undone the registration or invoke the suspend status.

待ち合わせ条件を設定するには，登録解除するかサスペンド状態にしてください。

ジョブネットが実行登録中であるため，待ち合わせ条件を設定できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

待ち合わせ条件を設定するには，ルートジョブネットに対して登録解除またはサスペンドを実行してください。

KAVV1515-E

The specified waiting unit is a lower-level unit of a unit for which waiting conditions are set.

指定された待ち合わせ対象ユニットは，待ち合わせ条件を設定しているユニットの下位ユニットです。

［待ち合わせ対象ユニット名］に待ち合わせ条件を設定しているユニットの下位ユニットが指定されたため，待ち合わせ条件を設定できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

［待ち合わせ対象ユニット名］には，待ち合わせ条件を設定しているユニットの下位ユニットでないユニットを指定してください。

KAVV1516-E

The specified waiting unit is an upper-level unit of a unit for which waiting conditions are set.

指定された待ち合わせ対象ユニットは，待ち合わせ条件を設定しているユニットの上位ユニットです。

［待ち合わせ対象ユニット名］に待ち合わせ条件を設定しているユニットの上位ユニットが指定されたため，待ち合わせ条件を設定できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

［待ち合わせ対象ユニット名］には，待ち合わせ条件を設定しているユニットの上位ユニットでないユニットを指定してください。

KAVV1700-Q

The selected 個数 schedule rules will be deleted. Are you sure you want to continue?

選択された（個数）個のスケジュールルールを削除します。よろしいですか？

スケジュールルールを削除するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

削除する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV1701-Q

個数 schedule rules will be created for 時間 minutes from 時刻 to 時刻. Are you sure you want to continue?

（時刻）から（時刻）まで（時間）分間隔で（個数）個のスケジュールルールを作成します。よろしいですか？

メッセージに示された個数のスケジュールルールを作成するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

作成する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV1702-Q

There are 個数 schedule rules left before the limit is reached. The 個数 schedule rules from 時刻 and on cannot be created. Are you sure you want to continue?

スケジュールルールの上限まであと（個数）個です。（時刻）以降の（個数）個分を作成できません。このまま処理を続行しますか？

スケジュールルールを上限まで作成するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

作成する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV1703-E

Specify an end time that is after the start time.

最終開始時刻には開始時刻より後の時刻を指定してください。

最終開始時刻が開始時刻より前のため，繰り返しを設定できません。指定した値を見直してください。

繰り返し設定は，同一日の範囲内でだけ作成できます。日またがりで設定する場合には，48時間指定（00:00〜47:59）で作成するか，前日分と翌日分を別の日付でそれぞれ作成してください。

（S）

処理を中断します。

（O）

最終開始時刻に開始時刻よりあとの時刻を指定し，再度操作してください。

KAVV1704-E

Repetition cannot be set because the interval from the start time to the end time is shorter than the start interval.

開始時刻から最終開始時刻までの時間が，開始間隔よりも短いため，繰り返しを設定できません。

開始時刻から最終開始時刻までの時間が開始間隔よりも短いため，繰り返しを設定できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

開始時刻，最終開始時刻，開始間隔の値を見直してください。開始時刻から最終開始時刻までの時間が開始間隔よりも長くなるように指定し，再度操作してください。

KAVV2100-E

The specified release path is invalid.

指定したリリース先が不正です。

［リリース先］に指定されたユニット名が不正です。

次の原因が考えられます。

ユニット名の先頭が「/（スラント）」でない

ユニット名の末尾が「/」である

（S）

処理を中断します。

（O）

［リリース先］に正しいユニット名を指定し，再度操作してください。

KAVV2101-E

The release source jobnet and release target jobnet are the same.

リリース元とリリース先が同一ユニットです。

［リリース先］に［リリース元］と同じユニットが指定されたため，リリース登録できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

［リリース先］に［リリース元］とは異なるユニットを指定し，再度リリース登録してください。

KAVV2102-E

'AJS' cannot be specified at the beginning of the release ID.

リリースIDの先頭にはAJSを指定できません。

［リリースID］の先頭に，指定できない「AJS」が指定されています。

（S）

処理を中断します。

（O）

［リリースID］の先頭に「AJS」以外を指定してください。

KAVV2103-Q

The release target jobnet name is not included in the release source jobnet name. Are you sure you want to perform release entry?

リリース元のジョブネット名にリリース先のジョブネット名が含まれていません。このままリリース登録してもよろしいですか？

リリース元のジョブネット名に［リリース先］に指定されたジョブネット名が前方一致で含まれていない場合に，そのままリリース登録するかどうか確認します。

確認メッセージを表示しない場合と表示する場合の例を次に示します。

例1：確認メッセージを表示しない場合

リリース先のジョブネット名：ジョブネットA

リリース元のジョブネット名：ジョブネットA2

例2：確認メッセージを表示する場合

リリース先のジョブネット名：ジョブネットA

リリース元のジョブネット名：ジョブネットB

例3：確認メッセージを表示する場合

リリース先のジョブネット名：ジョブネットB2

リリース元のジョブネット名：ジョブネットB

なお，リリース先のジョブネットとリリース元のジョブネットが異なる階層で，かつ同一名称の場合は，確認メッセージを表示しません。

（S）

応答を待ちます。

（O）

リリース登録する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV2104-E

The specified operation cannot be performed because the state of release wait, delete wait, or release entry wait exists.

リリース待ち，削除待ち，またはリリース登録待ちの状態が存在するため，指定した操作はできません。

「リリース待ち」状態，「削除待ち」状態，または「リリース登録待ち」状態のジョブネット定義があるため，指定された操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットのリリース状態を確認してください。

KAVV2105-E

The specified operation cannot be performed because a past date is specified for the release date.

リリース日時に現在時刻よりも過去の日時が設定されているため，指定した操作はできません。

［リリース日時］に過去の日時が指定されています。

（S）

処理を中断します。

（O）

［リリース日時］に現在時刻以降の値を指定し，再度操作してください。

KAVV2106-E

The release target jobnet or the release source jobnet does not exist.

リリース元またはリリース先が存在しません。

リリース元またはリリース先のユニットがありません。

次の原因が考えられます。

［リリース先］に指定したユニット名が不正である

リリース元のユニットを削除または名称変更した

（S）

処理を中断します。

（O）

リリース元またはリリース先のユニットがあるか確認してください。また，［リリース先］が正しく指定されているか確認してください。

KAVV2107-E

The user does not have access privileges for a release source jobnet or a release target jobnet.

リリース元またはリリース先のジョブネットに対してアクセス権限がありません。

リリース元またはリリース先のジョブネットに対するアクセス権限がないため，指定された操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

アクセス権限を持つジョブネットに対して操作してください。

KAVV2108-E

The unit type of the release target jobnet or the release source jobnet is invalid.

リリース元またはリリース先のユニット種別が不正です。

リリース元またはリリース先のユニット種別が不正であるため，指定された操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

［最新情報に更新］を実行したあと，リリース元またはリリース先のジョブネットがリリース登録できるユニット種別であることを確認してください。また，リカバリー属性が設定されていないことを確認してください。

KAVV2109-E

The specified operation cannot be performed because a nest remote jobnet exists in the release source jobnet or the release target jobnet.

リリース元またはリリース先にネストリモートジョブネットが存在するため，指定した操作はできません。

ネストリモートジョブネットがあるリリース元またはリリース先に対しては，指定した操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

リリース元またはリリース先のネストリモートジョブネットを削除し，再度操作してください。

KAVV2110-E

Another is using the job net release ahead.

リリース先のジョブネットは他で使用中です。

ほかのユーザーがリリース先のジョブネットを使用しているため，指定された操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

リリース先のジョブネットが使用中でないかどうか確認してください。

KAVV2111-E

The specified unit is currently being released elsewhere.

指定したユニットは他でリリース操作中です。

ほかのユーザーがリリース先のジョブネットをリリース操作中のため，指定された操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

リリース先のジョブネットがリリース操作中でないかどうか確認してください。

KAVV2112-E

The specified operation cannot be performed because a generation exists on the release date or later.

リリース日時以降に世代が存在するため，指定した操作はできません。

リリース日時以降に世代があるため，指定した操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

世代の予定を変更するか，リリース日時を予定世代以降に設定してから再度操作してください。

KAVV2113-E

The specified operation cannot be performed because a running generation exists on the release date or later.

リリース日時以降に実行中の世代が存在するため，指定した操作はできません。

リリース日時以降に実行中の世代があるため，指定した操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

リリース日時以降の実行中の世代を終了させたあと，再度操作してください。

KAVV2114-E

The specified operation cannot be performed because the start condition and the hostlink jobnet exist in the release source jobnet or the release target jobnet.

リリース元またはリリース先で，起動条件とホストリンクジョブネットが同時に存在しているため，指定した操作はできません。

起動条件とホストリンクジョブネットが混在するジョブネットに対しては，指定した操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

リリース元またはリリース先のジョブネット定義で起動条件またはホストリンクジョブネットを削除し，再度操作してください。

KAVV2115-E

The specified operation cannot be performed because the start condition and the jobnet connector exist in the release source jobnet or the release target jobnet.

リリース元またはリリース先で，起動条件とジョブネットコネクタが同時に存在しているため，指定した操作はできません。

起動条件とジョブネットコネクタが混在するジョブネットに対しては，指定した操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

リリース元またはリリース先のジョブネット定義で起動条件またはジョブネットコネクタを削除し，再度操作してください。

KAVV2116-E

The specified operation cannot be performed because the release source jobnet or the release target jobnet is a jobnet for the connection-destination that has a start condition.

リリース元またはリリース先が，起動条件をもつ接続先のジョブネットであるため，指定した操作はできません。

接続先のジョブネットとして定義されている起動条件付きジョブネットに対しては，指定した操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

リリース元またはリリース先のジョブネット定義で起動条件を削除するか，実行順序制御の設定を解除し，再度操作してください。

KAVV2117-E

The specified operation cannot be performed because the release source jobnet or the release target jobnet is a jobnet for the connection-destination that has a jobnet connector.

リリース元またはリリース先が，ジョブネットコネクタをもつ接続先のジョブネットであるため，指定した操作はできません。

接続先のジョブネットとして定義され，かつ配下にジョブネットコネクタを含んでいるジョブネットに対しては，指定した操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

リリース元またはリリース先のジョブネット定義でジョブネットコネクタを削除するか，実行順序制御の設定を解除し，再度操作してください。

KAVV2118-E

The specified operation cannot be performed because the existence of the hostlink jobnet is different for the release source jobnet and the release target jobnet.

リリース元とリリース先でホストリンクジョブネットの存在有無が異なるため，指定した操作はできません。

リリース元とリリース先のジョブネット定義で，ホストリンクジョブネットの構成が不一致のため，指定した操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

リリース元とリリース先のジョブネット定義でホストリンクジョブネットの有無を一致させ，再度操作してください。

KAVV2119-E

The specified operation cannot be performed because the unit hierarchy exceeded the maximum value in the release target jobnet.

リリース先のジョブネットで階層最大値を超えたため，指定した操作はできません。

リリース先の階層が，最大値を超えました。

（S）

処理を中断します。

（O）

リリース元のユニットの階層を減らしてください。

ユニットの最大階層数は，ルートジョブグループ直下から数えて30階層です（ルートジョブグループは含みません）。

UTF-8環境でユニット名などに指定できる文字数を変更するための設定をしている場合，ユニットの最大階層数はルートジョブグループ直下から数えて10階層です（ルートジョブグループは含みません）。UTF-8環境でユニット名などに指定できる文字数を変更するための設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.1.10 UTF-8環境でユニット名などに指定できる文字数を変更するための設定」を参照してください。

オペレーションネット用スケジューラーサービスの場合，ユニットの最大階層数はルートジョブグループ直下から数えて7階層です。

KAVV2120-E

An unnecessary jobnet was defined because it failed the release entry. Resolve the problem, perform release cancel, and then perform the release entry again.

リリース登録に失敗したため，不要なジョブネット定義が残っています。問題解決後，リリース中止し，再度リリース登録してください。

リリース登録に失敗した際に不要なジョブネット定義が残りました。

（S）

処理を中断します。

（O）

問題を解決したあと，リリースを中止して再度リリース登録してください。

KAVV2200-Q

ジョブネット名 will stop the release. Continue?

ジョブネット名をリリース中止します。よろしいですか？

ジョブネットのリリースを中止するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

リリース中止する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV2201-E

The specified unit is not registered for release.

指定したユニットはリリース登録されていません。

リリース登録されていないユニットに対して実行できない操作が選択されました。

（S）

処理を中断します。

（O）

［最新情報に更新］を実行したあと，操作対象ユニットを正しく指定しているか確認し，再度操作してください。

KAVV2202-E

The specified operation cannot be performed because the state of release wait, delete wait, or release entry wait does not exist.

リリース待ち，削除待ち，またはリリース登録待ちの状態が存在しないため，指定した操作はできません。

指定されたジョブネットには，「リリース待ち」状態，「削除待ち」状態，「リリース登録待ち」状態のジョブネット定義がないため，指定された操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットのリリース状態を確認してください。

KAVV2203-E

Failed to delete the jobnet definition while processing release cancel.

リリース中止の処理中にジョブネット定義の削除に失敗しました。

リリース中止の処理中にジョブネット定義の削除に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

問題を解決したあと，再度リリース中止してください。

KAVV2300-E

The maximum number of selectable execution status monitor units is ユニット数.

実行状況監視可能なユニット数の最大数は（ユニット数）個です。

実行状況監視ができるユニットの総数が最大値を超えています。

（S）

処理を中断します。

（O）

監視できるユニット数の最大値を確認してください。

なお，監視できるユニット数の最大値を変更する場合は，いったんJP1/AJS3 - Viewを終了してください。

KAVV2301-E

A unit where two or more generations exist has been selected.

複数世代が存在するユニットが選択されています。

世代が複数あるユニットに対しての操作のため実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

世代数が一つだけのユニットを選択し，再度操作してください。

KAVV2302-E

This operation cannot be executed for the specified generation.

指定された世代に対して操作できません。

指定した世代が操作対象のジョブネットにないため，操作できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウで対応する世代に対する状態が表示されていることを確認してください。

KAVV2304-E

This operation cannot be executed for units selected by the summary list.

監視対象一覧で選択したユニットに対してこの操作はできません。

監視対象一覧で選択したユニットに対して，指定した操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

選択したユニットに対してできる範囲で操作してください。

KAVV2308-E

This operation cannot be executed for units selected by the unit detailed information list.

ユニット詳細情報一覧で選択したユニットに対してこの操作はできません。

［ユニット詳細情報一覧］で選択したユニットに対して，指定した操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

選択したユニットに対してできる範囲で操作してください。

KAVV2311-E

The selected unit is already set on the monitored units list.

当該ユニットは既に選択ユニット一覧に設定されています。

［選択可能ユニット一覧］で選択したユニットは，すでに［選択ユニット一覧］に設定されています。

（S）

［選択ユニット一覧］への設定処理を中断します。

（O）

［選択ユニット一覧］に設定していないユニットを［選択可能ユニット一覧］で選択してください。

KAVV2312-E

The maximum number of units that can be set on the monitored units list is ユニット数.

選択ユニット一覧に設定可能なユニット数の最大数は（ユニット数）個です。

［選択ユニット一覧］に設定できるユニットの総数が最大値を超えたため，［選択ユニット一覧］に設定できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーメッセージが表示されたダイアログボックスからヘルプを起動し，監視できるユニット数の最大値を確認してください。

なお，監視できるユニット数の最大値を変更する場合は，いったんJP1/AJS3 - Viewを終了してください。

KAVV2313-E

(ユニット名) was not found. It might have been deleted or the unit name might have been changed.

（ユニット名）が見つかりません。削除されたかユニット名が変更された可能性があります。

削除したユニットまたはユニット名を変更したおそれがあるユニットを実行状況監視の対象にしようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

［サマリー監視］画面の起動時または表示中にエラーが発生した場合

［監視対象選択］ダイアログボックスを表示させ，ユニットがあるか確認してください。

［監視対象選択］ダイアログボックスでエラーが発生した場合

［監視対象選択］ダイアログボックスをいったん閉じて，再度［監視対象選択］ダイアログボックスを表示させて操作を続行してください。

KAVV2314-E

This unit cannot be monitored as an execution status monitored unit.

このユニットは実行状況監視対象として監視可能なユニットではありません。

指定したユニットは，実行状況監視の対象として設定できるユニットではありません。

次の原因が考えられます。

［サマリー監視］画面の表示前または表示中に，［監視対象一覧］に設定したユニットの種別を変更した

［監視対象選択］ダイアログボックスの表示中に，［監視ユニット一覧］に設定したユニットの種別を変更した

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーになったユニットが実行状況監視の対象として設定できるユニットであるか確認してください。

KAVV2315-E

Under the selected units, there are some units that have already been set on the monitored units list.

選択されたユニット配下のユニット中に既に選択ユニット一覧に設定されているものがあります。

［選択可能ユニット一覧］で選択したユニット配下のユニット中に，すでに選択ユニット一覧に設定されているものがあります。

（S）

すでに選択ユニット一覧に設定されているユニットを無視して，ユニット一覧への設定処理を続行します。

（O）

［選択可能ユニット一覧］で選択ユニット一覧に未設定のユニットを選択してください。

KAVV2318-E

There are no selectable monitored units.

選択可能な監視ユニットが一つもありません。

［監視対象選択］ダイアログボックスで選択可能ユニットツリーエリアに表示するユニットが一つもありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

次の原因が考えられます。

接続先のJP1/AJS3 - Managerで通信エラーが発生した

接続先のJP1/AJS3 - Managerに定義されているスケジューラーサービスのデータベース構成が標準構成でない

KAVV2400-E

The scheduler service name of the location to search is invalid.

探す場所のスケジューラーサービス名が不正です。

［探す場所］に指定されたスケジューラーサービス名が不正です。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先マネージャーにあるスケジューラーサービスを指定し，再度操作してください。

なお，連携製品から直接起動した［ジョブネットエディタ］ウィンドウまたは［ジョブネットモニタ］ウィンドウから起動した［検索］ウィンドウでは，起動元の［ジョブネットエディタ］ウィンドウまたは［ジョブネットモニタ］ウィンドウで表示しているスケジューラーサービス以外を指定した場合にもこのメッセージが出力されます。

KAVV2401-E

'フィールド名' cannot be specified for the comparison method because 比較方法 has not been input.

（フィールド名）が未入力のため，比較方法に「（比較方法）」は指定できません。

「フィールド名」に示される検索条件の値が未入力であるため，「比較方法」に示される比較方法を指定できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

「フィールド名」に示される検索条件の値が未入力の場合は，［比較方法］に［完全一致］または［不一致］のどちらかを指定し，再度操作してください。

［完全一致］を指定した場合は，その項目が未定義または値がない（0バイトの）ユニットが検索結果に表示されます。また，［不一致］を指定した場合は，その項目が未定義でない，または値がある（0バイトでない）ユニットが検索結果に表示されます。

KAVV2402-Q

The search condition has already been updated in another window. If this operation continues, all of the search conditions, including the specified search condition, will be updated. Are you sure you want to continue?

既に他のウィンドウで検索条件が更新されています。この操作を続行すると，指定した検索条件を含むすべての検索条件が更新されます。処理を続行しますか？

検索条件の保存先ファイルに保存しているすべての検索条件を，操作実行中のウィンドウに表示されている内容で上書きするか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

処理を続行する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV2403-Q

Are you sure you want to delete the search condition (検索条件名)?

検索条件（検索条件名）を削除します。よろしいですか？

表示された名称の検索条件を削除するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

削除する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV2404-E

Cannot save the search condition because the number of saved conditions has reached the maximum value (上限値).

検索条件の保存数が上限値（上限値）に達したため，これ以上保存できません。

検索条件の保存数が上限に達しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

不要な検索条件を削除したあと，再度実行してください。

KAVV2405-Q

The search condition (検索条件名) already exists. Are you sure you want to overwrite it?

検索条件（検索条件名）は既に存在します。上書き保存しますか？

表示された名称の検索条件を上書き保存するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

上書き保存する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV2406-I

The search condition (検索条件名) was saved.

検索条件（検索条件名）を保存しました。

検索条件を保存したことを通知するメッセージです。

（S）

検索条件を保存したことを通知しました。

KAVV2407-I

The search condition (検索条件名) was deleted.

検索条件（検索条件名）を削除しました。

検索条件を削除したことを通知するメッセージです。

（S）

検索条件を削除したことを通知しました。

KAVV2408-E

There is a possibility that the release status of ユニット完全名 has been changed. Search again and update the search result list area.

ユニット完全名はリリース状態が変更されている可能性があります。再度検索して検索結果リストエリアを更新してください。

リリース状態が変更されているおそれがあるユニットに対して操作しようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

再度検索して検索結果リストエリアを更新したあと，操作してください。

KAVV2409-E

ユニット名 was not found. It might have been deleted or the unit name might have been changed. Search again and update the search result list area.

（ユニット名）が見つかりません。削除されたかユニット名が変更された可能性があります。再度検索して検索結果リストエリアを更新してください。

削除されたユニット，またはユニット名が変更されたおそれがあるユニットに対して操作しようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

［検索］ウィンドウで再度検索し，検索結果リストエリアを更新したあと，再度操作してください。

KAVV2410-E

For the beginning of specify period, specify date and time before the end.

期間指定の開始には期間指定の終了以前の日時を指定してください。

［期間指定］の開始日時に，終了日時よりあとの日時を指定しているため，検索できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

［期間指定］に指定している開始日時を終了日時以前の日時に変更してください。

KAVV2411-E

Cannot monitor the unit (ユニット名) because the number of monitored units has reached the maximum value.

[サマリー監視]画面で監視対象にできるユニット数を超えたため，ユニット(ユニット名)は監視できません。

［サマリー監視］画面で監視対象にできるユニット数を超えたため，「ユニット名」に示されるユニットを［サマリー監視 (テンポラリー)］画面で監視できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）の監視対象一覧エリアに登録できる監視対象ユニットの数を拡張したあとで，再度操作してください。

すでに最大数まで拡張している場合は，表示している［サマリー監視 (テンポラリー)］画面とは別に［検索］ウィンドウで「ユニット名」を選択し，［サマリー監視 (テンポラリー)］画面を表示してください。

KAVV2412-Q

The change of settings is effective until the Summary Monitor (Temporary) window is closed. Are you sure you want to continue?

変更内容は[サマリー監視 (テンポラリー)]画面を閉じるまでの間しか有効になりませんがよろしいですか？

［サマリー監視 （テンポラリー）］画面を閉じたときに変更内容を破棄してよいかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

変更内容を保存しなくてよい場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV2500-E

The specified operation cannot be performed for jobnets to which the release status is not currently applied.

リリース状態が適用中でないジョブネットに対して，指定された操作はできません。

指定されたジョブネットはリリース状態が適用中でないため，指定された操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットのリリース状態を確認してください。

KAVV2501-E

The specified operation cannot be performed for jobnets for which release entry has been performed.

リリース登録されているジョブネットに対して，指定された操作はできません。

リリース登録されているジョブネットに対して，指定された操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

［最新情報に更新］を実行したあとに，操作対象ユニットを正しく指定しているか確認し，再度操作してください。

KAVV2502-E

The specified operation cannot be performed because release entry has been performed for the jobnet for the connection-destination.

接続先のジョブネットがリリース登録されているため，指定された操作はできません。

接続先のジョブネットがリリース登録されているため，指定された操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

［最新情報に更新］を実行したあと，操作対象ユニットを正しく指定しているか確認し，再度操作してください。

KAVV2507-E

The specified operation cannot be performed for definitions for which the release status is not being applied.

リリース状態が適用中でない定義に対して，指定された操作はできません。

指定されたユニットは，リリース状態が「適用中」でないため，指定された操作を実行できません。

次の原因が考えられます。

リリース状態が「適用中」でないユニットに対して，［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウを起動しようとした。

リリース状態が「適用中」でないユニットに対して，ajsprintコマンドを実行しようとした。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニットのリリース状態を確認してください。

KAVV2508-E

The specified range is invalid.

範囲の指定に誤りがあります。

指定した範囲内に整数値が存在しません。

（S）

処理を中断します。

（O）

範囲内に整数値が含まれるように下限の値と上限の値を指定してください。

KAVV2509-Q

A relation line cannot be pasted when Paste (Units And Relations) is executed under the start condition. Are you sure you want to continue?

起動条件に対して貼り付け（関連線あり）を実行する場合，関連線は貼り付けることができません。続行しますか？

起動条件の配下で貼り付け（関連線あり）を実行した場合，関連線は貼り付けることができません。ユニットの相対的な座標位置を維持したまま貼り付けることができます。

（S）

応答を待ちます。

（O）

貼り付け（関連線あり）を実行する場合は［はい］を，実行しない場合は［いいえ］をクリックしてください。

KAVV2510-E

The specified return code range is invalid.

終了コードの範囲指定に誤りがあります。

指定した範囲内に整数値が存在しません。

リトライ設定のエラーの場合，次のどれかの原因が考えられます。

自動リトライするジョブの終了コードの下限値が，「異常しきい値」以下

自動リトライするジョブの終了コードの上限値が，「異常しきい値」以下

自動リトライするジョブの終了コードの上限値が，下限値より小さい

（S）

処理を中断します。

（O）

範囲内に整数値が含まれるように下限の値と上限の値を指定してください。

KAVV2700-E

The execution ID being monitored and the release ID have been changed. The jobnet definition might have been changed. Please display the Jobnet Monitor window again.

監視中の実行ID とリリースID が変更になりました。ジョブネット定義が変更されている可能性があるため，ジョブネットモニタを再度表示してください。

監視中の実行IDとリリースIDが変更されたため，現在表示中のジョブネット定義も変更されているおそれがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

一度［ジョブネットモニタ］ウィンドウを閉じたあと，再度表示してください。

KAVV3100-E

The specified operation cannot be performed because the schedule will be created across the release date.

リリース日時を跨ってスケジュールを生成するため，指定された操作はできません。

リリース日時をまたいだスケジュールを生成する操作をしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

操作内容が正しいかどうか確認し，再度操作してください。

KAVV3101-E

The release status might have been changed for ユニット完全名. Select 'Refresh' to update the list area.

ユニット完全名はリリース状態が変更されている可能性があります。[最新情報に更新]を選択してリストエリアを更新してください。

リリース状態が変更されているおそれがあるユニットに対して操作しようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

［最新情報に更新］を実行してリストエリアを更新したあと，再度操作してください。

KAVV3102-E

Connection denied.

接続が拒否されました。

接続先マネージャーホストにあるマネージャー用接続許可設定ファイルに接続元のJP1/AJS3 - ViewホストのIPアドレスが登録されていないため，マネージャーホストに接続できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先マネージャーホストの統合トレースログに出力されているメッセージKAVS8040-Eの対処方法に従ってください。

KAVV3103-E

An error occurred while processing was being performed for SSL communication. (保守情報)

SSL通信の処理中にエラーが発生しました。（保守情報）

SSL通信の処理中にエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

ajs2.confのSSLProtocolパラメーターに使用できないプロトコルが指定されている

接続先で通信暗号化機能が有効になっていない

接続先のサーバ証明書に対するルート証明書を配置していない

エラーが発生したホストの現在時刻が，サーバ証明書に設定されている有効期間の開始時刻より前である

エラーが発生したホストの現在時刻が，サーバ証明書に設定されている有効期間の終了時刻よりあとである

一時的な通信エラーが発生した

接続先のJP1/AJS3 - Managerが接続を制限している

（S）

処理を中断します。

（O）

SSLProtocolパラメーターに使用できないプロトコルが指定されている場合

使用できるプロトコルを指定してください。

接続先で通信暗号化機能が有効になっていない場合

接続先のJP1/AJS3 - Managerで通信暗号化機能を有効にしてください。

接続先のサーバ証明書に対するルート証明書を配置していない場合

接続先のサーバ証明書に対応するルート証明書を配置してください。

エラーが発生したホストの現在時刻が，サーバ証明書に設定されている有効期間の開始時刻より前である場合

サーバ証明書に設定されている有効期間の開始時刻以降に，該当操作を再度実行してください。

エラーが発生したホストの現在時刻が，サーバ証明書に設定されている有効期間の終了時刻よりあとである場合

接続先ホストに配置しているサーバ証明書を入れ替えてください。

一時的な通信エラーが発生した場合

エラー要因を取り除いたあと，該当操作を再度実行してください。

接続先のJP1/AJS3 - Managerが接続を制限している場合

接続先のマネージャー用接続許可設定ファイルに，IPアドレスを追加してください。

KAVV3104-E

An attempt to read the file for specifying the names of the hosts that use non-encrypted communication failed. ファイル名 (保守情報)

非暗号化通信ホスト設定ファイルの読み込みに失敗しました(ファイル名, 保守情報)

非暗号化通信ホスト設定ファイル（nosslhost.conf）の読み込みに失敗しました。次の原因が考えられます。

nosslhost.confが存在しない

nosslhost.confに対するアクセス権がない

一時的なファイルアクセスエラーが発生した

[NO_SSL_HOST]が記載されていない

不適切な「＊」（アスタリスク）の記載がある

ホスト名の指定が上限（1,024個）を超えている

ホスト名の長さが255文字を超えている

同じホスト名が複数指定されている

（S）

処理を中断します。

（O）

ファイルが存在しない場合

nosslhost.confを配置してください。

nosslhost.confに対するアクセス権がない場合

nosslhost.confに対するアクセス権限を設定してください。

一時的なファイルアクセスエラーが発生した場合

エラー要因を取り除いたあと，該当操作を再度実行してください。

[NO_SSL_HOST]が記載されていない場合

nosslhost.confの先頭に[NO_SSL_HOST]を記載してください。

不適切な「*」（アスタリスク）の記載がある場合

「*」は単独で記載してください。

ホスト名の指定が上限（1,024個）を超えている場合

記載するホスト名を1,023個以内にしてください。

ホスト名の長さが255文字を超えている場合

ホスト名を255文字以内にしてください。

同じホスト名が複数指定されている場合

同じホスト名を削除して一つにしてください。

KAVV3105-I

暗号化の設定値 : 保守情報

暗号化の設定値 : 保守情報

暗合化を有効（TRUE），または無効（FALSE）にして通信することを通知するメッセージです。

暗号化の設定値には，TRUEまたはFALSEが出力されます。暗号化が有効の場合，その後ろに，サーバ証明書の検証の有無が，(TRUE)または(FALSE)で出力されます。暗号化が無効の場合は，サーバ証明書の検証の有無は出力されません。したがって，次の三つのうちどれかが出力されます。

暗号化が有効で，サーバ証明書を検証する場合：TRUE(TRUE)

暗号化が有効で，サーバ証明書を検証しない場合：TRUE(FALSE)

暗号化が無効の場合：FALSE

保守情報には，バイナリ文字列が出力されます。

（S）

暗号化を有効（TRUE），または無効（FALSE）にして通信することをログに出力しました。

KAVV3106-E

An attempt to verify the server certificate failed. (接続先ホスト名, 保守情報)

サーバ証明書の検証が失敗しました(接続先ホスト名, 保守情報)

接続先から送られてきたサーバ証明書の検証が失敗しました。次の原因が考えられます。

接続先ホスト名がCN/SANと一致しない

サーバ証明書に対応するルート証明書を配置していない

サーバ証明書と中間証明書の結合順序に誤りがある

（S）

通信処理を中断し，後続処理を続行します。

（O）

接続先ホスト名がCN/SANと一致しない場合

接続先ホスト名をCN/SANに一致させてください。

サーバ証明書に対応するルート証明書を配置していない場合

対応するルート証明書を配置してください。

サーバ証明書と中間証明書の結合順序に誤りがある場合

サーバ証明書と中間証明書を正しい順序で結合してください。

KAVV3107-E

A root certificate was not found. (フォルダ名, 保守情報)

ルート証明書が一つも見つかりません(フォルダ名)

ルート証明書が一つも見つかりません。次の原因が考えられます。

ルート証明書の格納フォルダが存在しない

ルート証明書の格納フォルダに対するアクセス権がない

ルート証明書を配置していない

ルート証明書の読み込みで一時的なアクセスエラーが発生した

（S）

処理を中断します。

（O）

ルート証明書の格納フォルダが存在しない場合

ルート証明書の格納フォルダを作成し，ルート証明書を配置してください。

ルート証明書の格納フォルダに対するアクセス権がない場合

ルート証明書の格納フォルダに対するアクセス権限を設定後，ルート証明書を配置してください。

ルート証明書を配置していない場合

ルート証明書を配置してください。

ルート証明書の読み込みで一時的なアクセスエラーが発生した場合

エラー要因を取り除いたあと，該当操作を再度実行してください。

KAVV3301-E

Failed to copy to the clipboard. Reason: 要因

クリップボードへのコピーに失敗しました。要因:要因

クリップボードへのコピーに失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラー要因を取り除いたあと，再度操作してください。

KAVV3302-E

The display area for the processing target might have been updated during 処理名. Try the operation again.

（処理名）中に処理対象の表示エリアが更新された可能性があります。再度操作してください。

「処理名」の処理中に処理対象の表示エリアが更新されたおそれがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

表示エリアを更新したあと，再度操作してください。

KAVV3303-E

The specified operation cannot be performed because multiple root jobnets and nest jobnets or root jobnets and jobs have been selected simultaneously.

ルートジョブネットと，ネストジョブネットまたはジョブが同時に複数選択されているため，この操作は実行できません。

ルートジョブネットと，ネストジョブネットまたはジョブが同時に複数選択されているため，この操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ルートジョブネットだけ，またはネストジョブネットおよびジョブだけという組み合わせで選択し，再度操作してください。

KAVV3304-E

Select the generation you want to manipulate.

操作対象の世代を選択してください。

世代を選択しないで操作しようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

操作対象の世代を選択したあと，再度操作してください。

KAVV3305-E

Specify a job group or a root jobnet.

ジョブグループまたはルートジョブネットを指定してください。

選択された操作は，ジョブグループまたはルートジョブネット以外に対して実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブグループまたはルートジョブネットを選択し，再度操作してください。

KAVV3306-E

Specify a job or a jobnet.

ジョブまたはジョブネットを指定してください。

選択された操作は，ジョブまたはジョブネット以外に対して実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブまたはジョブネットを選択し，再度操作してください。

KAVV3307-E

The specified operation cannot be performed for a job that is directly under a job group.

ジョブグループ直下のジョブに対して，指定された操作はできません。

選択された操作は，ジョブグループ直下のジョブに対して実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブグループ直下のジョブ以外を選択し，再度操作してください。

KAVV3308-E

Select some units in the list.

リストでユニットを選択してください。

リストでユニットを選択しないで操作しようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

リストでユニットを選択したあと，再度操作してください。

KAVV3309-E

An attempt to start the external program failed. (cmdline: (コマンドライン), reason: (保守情報))

外部プログラム(コマンドライン)の起動に失敗しました(保守情報)

コマンドラインに示す外部プログラムの起動に失敗しました。次の原因が考えられます。

実行ファイルがない

実行ファイルに対して実行権限がない

環境変数PATHの設定が正しくない

置換文字列を使用している場合に，その前後に半角スペースがない

（S）

コマンドラインに示す外部プログラムは起動しません。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと，外部プログラムを起動してください。

KAVV3310-I

CJX_OPEN: カスタムジョブ拡張設定ファイル名

CJX_OPEN: カスタムジョブ拡張設定ファイル名

カスタムジョブ拡張設定ファイル名に示すカスタムジョブ拡張設定ファイルを読み込んだことを，ログに出力しました。

（S）

カスタムジョブ拡張設定ファイルに定義された内容でJP1/AJS3 - Viewが動作します。

KAVV3311-I

The (コントロール名2) was (操作) on (コントロール名1). (保守情報)

（コントロール名1）で（コントロール名2）が（操作）されました。（保守情報）

JP1/AJS3 - ViewのGUI操作内容をログに出力しました。

（S）

操作に対応した処理を続行します。

KAVV3312-E

Specify the (項目名) at the settings file. (設定ファイル名)，(タグ名)

設定ファイルで(項目名)を指定してください。(設定ファイル名)，(タグ名)

「(設定ファイル名)」の「(タグ名)」に「(項目名)」が指定されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

「(タグ名)」の「(項目名)」を指定してください。

KAVV3313-E

There is already an output macro variable with the same name.

既に同一名称の出力マクロ変数が存在します。

入力情報が重複しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

入力情報が重複しない値を入力してください。

KAVV3314-E

No more passing information can be defined because limit for the total number of bytes that can be used for output macro variables names has been reached.

引き継ぎ情報のトータルバイト数が上限値に達したため，これ以上引き継ぎ情報を定義できません。

引き継ぎ情報（マクロ変数名）のトータルのバイト数が上限値に達したため，これ以上引き継ぎ情報を定義できません。

対象となるユニット内のマクロ変数名のバイト数※を合計した値が，1,023バイト以内になるように変数名を設定してください。

注※

マクロ変数名から先頭の「?AJS2」と末尾の「?」を除いたバイト数＋4（単位：バイト）

（S）

処理を中断します。

（O）

不要な引き継ぎ情報が定義されている場合は，削除してください。また，マクロ変数名を短くできるか確認してください。

KAVV3315-E

The specified operation cannot be performed for units for which waiting conditions are not set.

待ち合わせ条件が設定されていないユニットに対して，指定された操作はできません。

指定されたユニットに待ち合わせ条件が設定されていないため，指定された操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

待ち合わせ条件が設定されていないユニットに対しては，指定された操作を実行できません。

KAVV3316-E

A maximum of ユニット数 units can be set for the フィールド名 field.

(フィールド名)に設定可能なユニットの最大数は(ユニット数)個です。

メッセージに示されたフィールドに設定できるユニットの総数が最大値を超えています。

（S）

処理を中断します。

（O）

設定できるユニットの最大値を確認してください。

KAVV3318-I

Display items (表示項目名) have not been acquired. Retry your search.

表示項目（表示項目名）は未取得です。再度検索を実行してください。

メッセージに示された表示項目名の値を前回の検索で取得していないため，空白で表示します。

（S）

処理を続行します。

（O）

メッセージに示された表示項目名の値を取得するため，再度検索してください。

KAVV3319-I

A temporary change is being re-executed. Please wait...

一時変更の再操作処理中です。しばらくお待ちください...

一時変更の再操作処理をしていることを通知するメッセージです。

（S）

応答を待ちます。

（O）

処理を中断する場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KAVV3320-Q

The selected temporary changes (個数 selected) will be re-executed in ascending order by operation date and time. Are you sure you want to continue?

選択された（個数）個の一時変更の再操作を操作日時の順に行います。よろしいですか？

複数選択された一時変更の再操作を，操作日時の順に実行するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

一時変更の再操作を実行する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV3321-Q

An attempt to re-execute a temporary change (操作日時, ユニット名, 操作種別) failed. Do you want to continue processing?

一時変更の再操作において（操作日時，ユニット名）の（操作種別）の一時変更の再操作に失敗しました。このまま処理を続行しますか？

一時変更の再操作処理に失敗しました。このまま処理を続行するか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

処理を続行する場合は［はい］ボタンを，処理を続行して今後このメッセージを表示させない場合は［すべてはい］ボタンを，処理を中断する場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV3322-I

All the temporary changes were successfully re-executed.

一時変更の再操作がすべて正常終了しました。

複数選択された一時変更の再操作がすべて正常終了したことを通知するメッセージです。

（S）

処理を続行します。

KAVV3323-I

The re-execution of a temporary change (操作日時, ユニット名, 操作種別) was cancelled.

一時変更の再操作において（操作日時，ユニット名）の（操作種別）の一時変更の再操作がキャンセルされました。

一時変更の再操作がキャンセルされたことを通知するメッセージです。

（S）

「操作日時」以降のすべての一時変更の再操作を中断します。

KAVV3324-E

Temporary change (操作日時, ユニット名, 操作種別) information does not exist.

（操作日時，ユニット名）の（操作種別）の一時変更情報は存在しません。

削除されたユニット，登録解除されたユニット，または保存期間を過ぎたおそれがあるユニットに対して一時変更の再操作をしようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスの［更新］ボタンをクリックして最新の一時変更情報を表示したあと，エラーになった一時変更情報があるか確認してください。

KAVV3325-I

Temporary change information does not exist.

一時変更情報が存在しません。

一時変更情報の一覧に表示する一時変更情報が0件であることを通知するメッセージです。

（S）

処理を続行します。

KAVV3326-I

Temporary change information is now being acquired. Please wait...

一時変更情報の取得処理中です。しばらくお待ちください...

一時変更情報を取得していることを通知するメッセージです。

（S）

応答を待ちます。

（O）

処理を中断する場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KAVV3327-E

A unit (ユニット名) was not found. The unit might have been deleted or the name changed. Confirm this from the window used to open the Temporary Changes dialog box.

（ユニット名）が見つかりません。削除されたかユニット名が変更された可能性があります。［一時変更情報の一覧］ダイアログの起動元画面で確認してください。

削除されたユニット，またはユニット名が変更されたおそれがあるユニットに対して一時変更情報を取得しようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスの起動元画面に戻り，ユニットがあるか確認してください。

KAVV3328-I

Temporary change information (ユニット名) was successfully acquired.

（ユニット名）の一時変更情報の取得に成功しました。

複数ユニットの一時変更情報の取得に成功したことを通知するメッセージです。

（S）

複数ユニットの一時変更情報の取得に成功したことをログに出力しました。

KAVV3329-E

Temporary change information (ユニット名) failed to be acquired.

（ユニット名）の一時変更情報の取得に失敗しました。

選択されたユニットの一時変更情報の取得に失敗したことを通知するメッセージです。

（S）

複数ユニットの一時変更情報の取得に失敗したことをログに出力しました。

（O）

複数ユニットの一時変更情報の取得に失敗した場合は［複数処理結果］ダイアログボックスが表示されます。個々のエラーの内容について確認してください。

KAVV3330-Q

A temporary change (操作日時, ユニット名, 操作種別) will be re-executed. Are you sure you want to continue?

（操作日時，ユニット名）の（操作種別）の一時変更の再操作をします。よろしいですか？

一時変更の再操作を実行するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

一時変更の再操作を実行する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV3331-I

A temporary change was successfully re-executed.

一時変更の再操作が正常終了しました。

選択された一時変更の再操作が正常終了したことを通知するメッセージです。

（S）

処理を続行します。

KAVV3332-I

A temporary change (操作日時, ユニット名, 操作種別) was successfully re-executed.

（操作日時，ユニット名）の（操作種別）の一時変更の再操作に成功しました。

複数選択された一時変更の再操作に成功したことを通知するメッセージです。

（S）

複数の一時変更の再操作に成功したことをログに出力しました。

KAVV3333-E

A temporary change (操作日時, ユニット名, 操作種別) failed to be re-executed.

（操作日時，ユニット名）の（操作種別）の一時変更の再操作に失敗しました。

複数選択された一時変更の再操作に失敗したことを通知するメッセージです。

（S）

複数の一時変更の再操作に失敗したことをログに出力しました。

（O）

複数の一時変更の再操作に失敗した場合は［一時変更の再操作処理結果］ダイアログボックスが表示されます。個々のエラーの内容について確認してください。

KAVV3334-E

The operation management function for temporary changes is disabled at the connection destination.

接続先で一時変更の操作管理機能が有効になっていません。

接続先のJP1/AJS3 - Managerで一時変更の操作管理機能が有効になっていないため，一時変更情報が取得できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.1.9 一時変更の操作管理機能を使用するための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.1.9 一時変更の操作管理機能を使用するための設定」（UNIXの場合）を参照し，接続先のJP1/AJS3 - Managerで一時変更の操作管理機能を有効にしてください。

一時変更の操作管理機能のセットアップ時は，JP1/AJS3 - Viewをログアウトしてください。

KAVV3339-E

An execution generation that is the target of the operation was not found.

操作対象となる実行世代が見つかりません。

操作対象となる世代が見つからないため，処理できません。

次の原因が考えられます。

操作対象世代が保存世代数を超えた

操作対象世代が期間指定で登録解除された

操作対象のジョブネットが登録解除されたあと，再度実行登録された

操作対象世代が実行中止された

リリース登録されているジョブネットの配下のユニットを，実行登録番号を指定して操作する場合に，指定した実行登録番号に該当する世代がない

（S）

処理を中断します。

（O）

操作対象となる世代が存在するか確認してください。

KAVV3340-I

The multi-user remote operation function is enabled.

複数ユーザー運用機能が有効です。

リモートデスクトップ複数接続機能が有効になっていることを通知するメッセージです。

（S）

リモートデスクトップ複数接続機能が有効になっていることを通知しました。

KAVV3341-I

The login history cannot be viewed from the Login screen.

［ログイン］画面の履歴表示を抑止します。

［ログイン］画面の履歴表示を抑止しました。

（S）

処理を続行します。

KAVV3342-I

The password was successfully changed for a user (JP1ユーザー名).

ユーザー（JP1ユーザー名）のパスワード変更に成功しました。

パスワードの変更に成功しました。

（S）

処理を続行します。

KAVV3343-E

The entered passwords do not match.

新しいパスワードと新しいパスワード（再入力）の内容が一致しません。

新しいパスワードと新しいパスワード（再入力）の内容が一致しなかったため，パスワードを変更できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

新しいパスワードと新しいパスワード（再入力）を一致させて，再度パスワードを変更してください。

KAVV3344-E

The password failed to be changed. The entered user name or password is incorrect.

パスワードの変更に失敗しました。ユーザー名かパスワードに誤りがあります。

JP1ユーザー名かパスワードに誤りがあるため，パスワードを変更できませんでした。

次の原因が考えられます。

変更対象のJP1ユーザーが削除されている

「現在のパスワード」が接続先の認証サーバに登録されているパスワードと異なる

変更対象のJP1ユーザーが連携ユーザーである

（S）

処理を中断します。

（O）

次の点を確認して，再度パスワードを変更してください。

変更対象のJP1ユーザーが接続先の認証サーバに登録されていること

「現在のパスワード」が接続先の認証サーバに登録されているパスワードと一致していること

変更対象のJP1ユーザーが連携ユーザーでないこと

変更対象のJP1ユーザーが連携ユーザーの場合，JP1/AJS3 - Viewからパスワードは変更できません。連携ユーザーの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の連携ユーザーの説明を参照してください。

KAVV3345-E

An error occurred at the connection-destination JP1/Base while changing the password. (detailed information = 保守情報)

パスワードの変更中に接続先のJP1/Baseでエラーが発生しました。詳細情報: 保守情報

接続先のJP1/Baseでエラーが発生したため，パスワードの変更に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

保守情報が8の場合は，認証サーバが起動しているか確認してください。

保守情報が255の場合は，新しいパスワードが認証機能のパスワードポリシーに違反しています。パスワードポリシーに従った新しいパスワードを指定して変更してください。

それ以外の場合は，必要に応じて資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVV3346-E

The password cannot be changed because the password-change function is not enabled at the connection destination.

接続先でパスワード変更機能が有効になっていないため，パスワードを変更できません。

接続先のJP1/AJS3 - Managerでパスワード変更機能が有効になっていないため，パスワード変更に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Managerでパスワード変更機能を有効にしたあと，再度パスワードを変更してください。

KAVV3347-E

The new password is the same as the current password. Specify a different password.

現在のパスワードと新しいパスワードが同じです。異なるパスワードを指定してください。

現在のパスワードと新しいパスワードが同じであるため，パスワードを変更できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

新しいパスワードに現在のパスワードとは異なる値を指定して，再度パスワードを変更してください。

KAVV3348-E

Specify a password from 6 bytes to 32bytes.(項目)

パスワードは6バイト以上32バイト以下で指定してください。（項目）

項目に指定したパスワードが6バイト以上32バイト以下でないため，パスワードを変更できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

項目に指定するパスワードを見直し，再度パスワードを変更してください。

KAVV3349-E

The password contains invalid characters.(項目)

パスワードに無効な文字が含まれています。（項目）

項目に指定したパスワードに無効な文字が含まれているため，パスワードを変更できませんでした。

パスワードに次の文字は使用できません。

ASCII文字以外の文字，制御文字，「¥」，「"（ダブルクォーテーションマーク）」，「:（コロン）」，スペース，タブ文字

（S）

処理を中断します。

（O）

項目に指定するパスワードを見直し，再度パスワードを変更してください。

KAVV3350-E

ユニット名 is being used elsewhere.

ユニット名は他で使用中です。

ほかのユーザーが「ユニット名」を使用中のため，指定された操作，および編集は実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Managerに接続しているすべてのJP1/AJS3 - Viewで，ユニットが使用中でないか確認してください。

JP1/AJS3 - Viewの接続情報を確認するには，接続先のJP1/AJS3 - Managerでajsstatusコマンドに-vオプションを指定して実行してください。

指定したユニットまたはその配下のユニットが次のウィンドウで表示されている場合は，ウィンドウを閉じたあとに再度操作してください。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

［月間カレンダー編集］ウィンドウ

［年間カレンダー編集］ウィンドウ

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

なお，通信エラーによってJP1/AJS3 - Viewの接続が切れると，JP1/AJS3 - Viewが接続していないのに接続が残り，ユニットが使用中となる場合があります。この場合，不正に残っている接続が打ち切られるのを待ち，ajsstatusコマンドに-vオプションを指定して実行し，接続が残っていないことを確認してから再度操作してください。

接続先のJP1/AJS3 - Managerの環境設定パラメーターSESSIONTIMEOUTを指定することで，接続を打ち切るまでの時間を短くできます。環境設定パラメーターSESSIONTIMEOUTのデフォルト値は「dword:00000078」（10進数で120）（単位：分）です。

環境設定パラメーターSESSIONTIMEOUTの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2(37) SESSIONTIMEOUT」を参照してください。

KAVV3351-E

No authorization. (ユニット名)

権限がありません。（ユニット名）

JP1/AJS3サービスおよびJP1ユーザーにマッピングされたOSユーザーに必要な権限がないため処理できません。

次の原因が考えられます。

接続先がWindows版のJP1/AJS3 - Managerの場合

JP1/AJS3サービスをユーザーアカウントで運用している場合に，必要な権限を持っていない。

必要な権限については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.3 JP1/AJS3のサービスの設定を変更する必要がある場合（Windows限定）」を参照してください。

JP1/Baseのユーザーマッピングの設定で，ログインしたJP1ユーザーにマッピングするOSユーザーの定義形式に誤りがある。

OSユーザーの定義形式については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3.1.1 JP1/Baseのセットアップ」を参照してください。

スケジューラーサービスのデータベースディレクトリ名で指定したフォルダと，その配下にあるファイルに対して，JP1ユーザーにマッピングされたOSユーザーに読み取りおよび書き込み権限がない。

接続先がUNIX版のJP1/AJS3 - Managerの場合

JP1ユーザーにマッピングされたOSユーザーが構成定義ファイル（/opt/jp1/hcclibcnf/regdir配下のファイル）を読み込む権限がない。

スケジューラーサービスのデータベースディレクトリ名で指定されたディレクトリと，その配下にあるファイルに対して，JP1ユーザーにマッピングされたOSユーザーに更新権限（rwx）がない。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いてください。

KAVV3352-E

No authority for ユニット名

ユニット名への権限がありません。

「ユニット名」に対して参照，操作および編集をする権限がありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1ユーザーの権限を確認してください。

KAVV3353-E

ユニット名does not exist.

ユニット名は存在しません。

「ユニット名」はありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

［最新情報に更新］を実行したあと，ユニットが削除されていないことを確認してください。

［デイリースケジュール］ウィンドウまたは［マンスリースケジュール］ウィンドウの場合は，ウィンドウを再起動してください。

KAVV3355-Q

An unusable control character is specified in a field. Do you want to continue the processing without changing the specified control character?

使用できない制御文字が指定されているフィールドがあります。制御文字を指定したまま処理を続行しますか？

使用できない制御文字が指定されているフィールドがあります。

（S）

応答を待ちます。

（O）

制御文字を指定したまま処理を続行にする場合は［はい］ボタンを，処理を取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

［いいえ］ボタンをクリックして処理を中断し，背景が黄色のテキストフィールドの入力値を編集して，制御文字を削除することを推奨します。［はい］ボタンをクリックして処理を続行した場合，次のような現象が発生するおそれがあります。

文字化け

ユニットの新規作成および定義変更でエラー

標準ジョブの異常検出終了，誤動作

イベントジョブの異常検出終了，検知不能，誤検知

JP1/AJS3プロセス（サービス，コマンドなど）の異常終了

KAVV3356-E

An unusable control character is specified in a field. Delete the control character.

使用できない制御文字が指定されているフィールドがあります。制御文字を削除してください。

使用できない制御文字が指定されているフィールドがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

背景が黄色のテキストフィールドの入力値を編集して，制御文字を削除したあと，再度操作してください。

KAVV3357-E

The password failed to be changed. The new password violates the password policy of the authentication function.

パスワードの変更に失敗しました。認証機能のパスワードポリシーに違反しています。

新しいパスワードが，認証機能のパスワードポリシーに違反しています。

（S）

パスワードの変更処理を中断します。

（O）

パスワードポリシーに従った新しいパスワードを使用して再度操作してください。

KAVV3358-E

The value in the keyword (キーワード名) in the setting file (ファイル名) is specified incorrectly.

設定ファイル(ファイル名)のキーワード(キーワード名)に指定されている値に誤りがあります。

設定ファイルの値を誤って指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

設定ファイルのキーワードに正しい値を指定したあと，再度操作してください。

KAVV3359-E

An attempt to read the file (ファイル名) failed. The specification will be ignored and processing will continue. Detailed information: 詳細情報

設定ファイル(ファイル名)の読み込みでエラーが発生しました。指定を無視して処理を続行します。詳細情報: 詳細情報

設定ファイルの読み込みに失敗しました。

（S）

指定を無視して処理を続行します。

（O）

詳細情報を確認してエラー要因を取り除いたあと，JP1/AJS3 - Viewを再起動してください。

KAVV3360-E

The input value 項目名 contains an error. (詳細情報)

項目名の入力値に誤りがあります。（詳細情報）

入力された値に誤りがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

詳細情報から入力値を見直したあと，再度操作してください。

KAVV3361-E

An attempt to read the file failed. (詳細情報)

ファイルの読み込みに失敗しました。（詳細情報）

ファイルの読み込みに失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ファイルがあるか，およびファイルに読み込み権限があるかを確認してください。

KAVV3362-E

An attempt to write the file failed. (詳細情報)

ファイルの書き込みに失敗しました。（詳細情報）

ファイルの書き込みに失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ファイルおよびディレクトリに書き込み権限があるかを確認してください。

KAVV3363-E

The size of the file at the connection destination exceeds 32 KB. (ファイル名)

接続先のファイルのサイズが32キロバイトを超えています。（ファイル名）

接続先のJP1/AJS3 - Managerのファイルの読み込みに失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のJP1/AJS3 - Managerのファイルの内容を見直してください。

KAVV3600-E

Select waiting conditions.

待ち合わせ条件を選択してください。

待ち合わせ条件が選択されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

操作対象の待ち合わせ条件を選択してください。

KAVV3601-E

The specified operation cannot be performed for the specified waiting conditions.

指定された待ち合わせ条件に対して，指定された操作はできません。

指定された待ち合わせ条件に対して，指定した操作を実行できません。

次の原因が考えられます。

［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウで，待ち合わせ条件が定義不正である待ち合わせ対象ユニットに対し，［ジョブネットエディタ］ウィンドウを起動しようとした。

［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウで，プランニンググループ配下の待ち合わせ対象ユニットに対し，［ジョブネットエディタ］ウィンドウを起動しようとした。

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウで，待ち合わせ条件が定義不正である待ち合わせ対象ユニットに対し，［ジョブネットモニタ］ウィンドウ，［デイリースケジュール］ウィンドウ，または［マンスリースケジュール］ウィンドウを起動しようとした。

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウで，未登録の待ち合わせ対象ユニットに対し，［ジョブネットモニタ］ウィンドウ，［デイリースケジュール］ウィンドウ，または［マンスリースケジュール］ウィンドウを起動しようとした。

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウで，待ち合わせる世代がない待ち合わせ対象ユニットに対し，［ジョブネットモニタ］ウィンドウ，［デイリースケジュール］ウィンドウ，または［マンスリースケジュール］ウィンドウを起動しようとした。

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウで，ほかで削除されている待ち合わせ条件に対し，［待ち合わせ無効化］または［待ち合わせ有効化］を実行しようとした。

（S）

処理を中断します。

（O）

待ち合わせ条件が定義不正の場合は，待ち合わせ条件を見直したあと，再度操作してください。

その他の場合は，指定した操作はできません。

KAVV3700-Q

Waiting for the selected 個数 will be disabled. Are you sure you want to continue?

選択された(個数)個の待ち合わせを無効化します。よろしいですか？

選択された待ち合わせを無効にするかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

操作を続行する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV3701-Q

Waiting for the selected 個数 will be enabled. Are you sure you want to continue?

選択された(個数)個の待ち合わせを有効化します。よろしいですか？

選択された待ち合わせを有効にするかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

操作を続行する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV3702-E

The wait function is not enabled at the connection destination.

接続先で待ち合わせ機能が有効になっていません。

接続先のJP1/AJS3 - Managerで待ち合わせ機能が有効になっていないため，操作できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のJP1/AJS3 - Managerで待ち合わせ機能を有効にしてください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.1.8 待ち合わせ条件を使用するための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.1.8 待ち合わせ条件を使用するための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

KAVV3703-E

None of the {statuses|results|next schedules} that can be displayed in the list of waiting condition statuses are present.

待ち合わせ条件の状態一覧で表示できる（状態，結果，または次回予定）はありません。

指定された世代（状態，結果，次回予定）が操作対象のジョブネットにないため，［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウを表示できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

状態または結果を指定する前に，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウで対応する世代に対応する状態が表示されていることを確認してください。

未登録のジョブネットに対しては［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウの表示はできません。

KAVV3706-E

Perform the operation on a monitoring generation.

監視世代に対して操作してください。

監視世代に対して操作してください。

次の原因が考えられます。

起動条件付きジョブネットの実行世代に対して，［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウを起動しようとした。

起動条件付きジョブネット配下のユニットの実行世代に対して，［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウを起動しようとした。

（S）

処理を中断します。

（O）

監視世代に対して再度操作してください。

KAVV3900-Q

Are you sure you want to execute the command?

Entry:登録名

Command:コマンド

File name:ファイル名

コマンドを実行します。よろしいですか？

登録名：登録名

コマンド：コマンド

出力ファイル名：ファイル名

コマンドを実行するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

コマンドを実行する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV3901-I

The command is being executed.

Entry:登録名

Command:コマンド

File name:ファイル名

コマンドを実行中です。

登録名：登録名

コマンド：コマンド

出力ファイル名：ファイル名

コマンドを実行していることを通知するメッセージです。

（S）

コマンドを実行中であることを通知しました。

（O）

コマンドの実行が完了するまでしばらくお待ちください。

KAVV3902-I

Command execution is complete.

コマンドの実行が完了しました。

コマンドの実行が完了したことを通知するメッセージです。

（S）

コマンドの実行が完了したことを通知しました。

（O）

コマンドの実行結果を表示したい場合は，［ファイルを開く］ボタンをクリックしてください。

コマンドの実行結果の出力先フォルダを表示したい場合は，［フォルダを開く］ボタンをクリックしてください。

終了する場合は，［閉じる］ボタンをクリックしてください。

KAVV3903-E

Execution of the command (コマンド) is not allowed at the connection destination.

コマンド(コマンド)の実行は接続先で許可されていません。

指定したコマンドの実行は接続先で許可されていません。そのため，次に示す操作は実行できません。

コマンドの実行

コマンドの登録情報の変更

コマンドの登録情報のコピー

（S）

処理を中断します。

（O）

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.5.4 JP1/AJS3 - Viewから実行するJP1/AJS3のコマンドについて検討する」を参照し，必要に応じて接続先のマネージャーホスト上の実行許可コマンド設定ファイル（jajsExecutableCommand）を設定してください。

KAVV3904-E

An option that cannot be specified from JP1/AJS3 - View is specified for the command argument.

コマンド引数にJP1/AJS3 - Viewからは指定できないオプションがあります。

コマンドの引数にJP1/AJS3 - Viewからは指定できないオプションがあります。

JP1/AJS3 - Viewからコマンドを実行するときに指定できるオプションについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド」の各コマンドの説明を参照してください。

（S）

処理を中断します。

（O）

コマンドの引数に指定したオプションを確認したあと，JP1/AJS3 - Viewからは指定できないオプションの指定を削除するか，別の方法でコマンドを実行してください。

KAVV3905-E

The command cannot be executed because an unusable character is included in the replacement character string.

置換対象文字列に使用できない文字が含まれているためコマンドを実行できません。

登録されているコマンドに置換文字列が指定されていて，置換対象となる文字列に使用できない文字（改行文字やタブ文字などの制御文字）が含まれているため，コマンドを実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

置換対象を確認し，使用できない文字を削除したあと，再度操作してください。または，別の方法でコマンドを実行してください。

KAVV3906-E

The result of command execution could not be output.

Entry:登録名

Command:コマンド

File name:ファイル名

コマンドの実行結果の出力に失敗しました。

登録名：登録名

コマンド：コマンド

出力ファイル名：ファイル名

ファイルの出力処理でエラーが発生しました。

次の要因が考えられます。

出力ファイル名と同じ名称のフォルダがある。

出力ファイルを他プログラムで編集中である。

出力先フォルダ配下のファイルに対するアクセス権がない。

ディスクの空き容量が不足している。

（S）

処理を中断します。

（O）

各要因に対して次に示す対処を行ったあと，再度操作してください。

［JP1/AJS3のコマンドの登録］ダイアログボックスの［出力ファイル名］を変更してください。

他プログラムが出力ファイルを編集中で，他プログラムを終了できない場合は，［JP1/AJS3のコマンドの登録］ダイアログボックスの［出力ファイル名］を変更してください。

出力先フォルダ配下のファイルにアクセスするために必要なアクセス権を設定してください。

ディスクの空き容量を確保してください。

なお，コマンドの実行結果が出力ファイルに途中まで出力されている場合があります。必要に応じて出力ファイルの内容を確認し，削除してください。

KAVV3907-E

An error occurred during execution of the command.

コマンドの実行でエラーが発生しました。

コマンドの実行でエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

［JP1/AJS3のコマンド実行結果］ダイアログボックスに出力されたエラー情報とマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス」を参照し，エラーの原因を取り除いてください。

KAVV3908-E

Failed to display the output of the command file.

コマンドの出力ファイルの表示に失敗しました。

コマンドの出力ファイルの表示処理でエラーが発生しました。

次の要因が考えられます。

出力ファイルが削除された，またはファイル名が変更された。

出力ファイルに対するアクセス権がない。

出力ファイルを他プログラムで使用中である。

出力ファイル名に指定されたパスに環境変数の書式（%変数名%）が含まれる。

出力ファイルの拡張子に関連づけられたプログラムが削除された。

出力ファイルの拡張子に関連づけられたプログラムに対するアクセス権がない。

（S）

処理を中断します。

（O）

各要因に対して次に示す対処を行ってください。

出力ファイルがあるか確認してください。

出力ファイルにアクセスするために必要なアクセス権を設定してください。

［フォルダを開く］ボタンをクリックして，Windowsのエクスプローラーから出力ファイルを開いてください。

出力先を確認し，Windowsのエクスプローラーから出力ファイルを開いてください。

出力ファイルの拡張子に関連づけられたプログラムがあるか確認してください。

出力ファイルの拡張子に関連づけられたプログラムを実行するために必要なアクセス権を設定してください。

KAVV3909-E

Failed to display the output folder of the command.

コマンドの出力先フォルダの表示に失敗しました。

コマンドの出力先フォルダの表示処理でエラーが発生しました。

次の要因が考えられます。

出力先フォルダが削除された，またはフォルダ名が変更された。

出力先フォルダに対するアクセス権がない。

出力ファイル名に指定されたパスに環境変数の書式（%変数名%）が含まれる。

（S）

処理を中断します。

（O）

各要因に対して次に示す対処を行ってください。

出力先フォルダがあるか確認してください。

出力先フォルダにアクセスするために必要なアクセス権を設定してください。

出力先を確認し，Windowsのエクスプローラーから出力先フォルダを開いてください。

KAVV3910-E

JP1/AJS3 - View cannot be closed while a command is being executed.

コマンドを実行中にJP1/AJS3 - Viewを終了することはできません。

コマンドを実行中にJP1/AJS3 - Viewを終了することはできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

コマンドの実行が完了してからJP1/AJS3 - Viewを終了してください。

KAVV3912-E

The command for the specified scheduler service (スケジューラーサービス名) cannot be executed.

指定されたスケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)に対して，コマンドを実行できません。

コマンドの-Fオプションで指定されたスケジューラーサービスに対して，コマンドを実行できません。次の原因が考えられます。

-Fオプションで指定したスケジューラーサービスが，接続先のJP1/AJS3 - Managerでは定義されていない。

-Fオプションで指定したスケジューラーサービスに対して参照権限がない。

接続先のJP1/AJS3 - Managerが論理ホスト環境であり，かつコマンドの-Fオプションで指定したスケジューラーサービスがJP1/AJS3 - Viewでログインした論理ホストにない。

ajsコマンドや連携製品から［ジョブネットエディタ］ウィンドウまたは［ジョブネットモニタ］ウィンドウを直接起動し，画面に表示しているスケジューラーサービス以外のスケジューラーサービス名を-Fオプションに指定した。

マネージャージョブネット，マネージャージョブグループ，ジョブネットコネクタを選択して別のウィンドウを起動し，画面に表示しているスケジューラーサービス以外のスケジューラーサービス名を-Fオプションに指定した。

（S）

処理を中断します。

（O）

各要因に対して次に示す対処を行ってください。

指定したスケジューラーサービス名に誤りがないかを確認し，再度コマンドを実行してください。

指定したスケジューラーサービスに対して参照権限があるかどうかを確認し，再度コマンドを実行してください。

対象のスケジューラーサービスが存在する論理ホストにJP1/AJS3 - Viewでログインしたあと，再度コマンドを実行してください。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウまたは［ジョブネットモニタ］ウィンドウで表示しているスケジューラーサービスを-Fオプションに指定して，再度コマンドを実行してください。

画面に表示しているスケジューラーサービスを-Fオプションに指定して，再度コマンドを実行してください。

KAVV3913-E

The output file name (ファイル名) is invalid.

出力ファイル名(ファイル名)が不正です。

出力ファイル名に指定されたファイル名またはフォルダ名が不正です。

次の原因が考えられます。

URI形式（file://で始まるパス）の文字列が指定された。

ファイル名またはフォルダ名としてMS-DOSのデバイス名（NUL，CON，AUX，CLOCK$，COM1〜COM9，LPT1〜LPT9，PRN）が指定された。

ファイル名またはフォルダ名として「MS-DOSのデバイス名.（ピリオド）」で始まる文字列が指定された。

ファイル名またはフォルダ名として「.（ピリオド）」で始まる文字列が指定された。

ファイル名として「¥」または「/」で終わる文字列が指定された。

出力ファイル名のフルパスが255バイトを超えた。

（S）

処理を中断します。

（O）

指定できる内容を確認したあと，再度操作してください。

KAVV3914-E

The specified unit name(ユニット名) is invalid.

ユニット名(ユニット名)の指定に誤りがあります。

コマンド引数に指定されたユニット名が不正です。

次の原因が考えられます。

ユニット名の先頭が「/（スラント）」または「"/」でない。

ユニット名の先頭が「/（スラント）」または「"/」であるが，置換文字列が含まれる。

ユニット名が置換文字列(UNIT_FULL_NAME)で開始しない。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニット名は次のどれかの条件を満たすように指定し，再度操作してください。

「/（スラント）」で開始する，かつ置換文字列を含まない。

「"/」で開始する，かつ置換文字列を含まない。

置換文字列(UNIT_FULL_NAME)で開始する。

KAVV3915-E

An option (オプション) is not specified.

オプション(オプション)が指定されていません。

指定が必須のオプションが指定されていません。

次の原因が考えられます。

指定が必須のオプションが指定されていない。

コマンド引数の指定に誤りがあり，指定が必須のオプションが別のオプションの値として解釈されている。

コマンド引数の指定に誤りがあり，指定が必須のオプションがユニット名やファイル名などの別の意味で解釈されている。

（S）

処理を中断します。

（O）

コマンド引数の指定を見直したあと，再実行してください。

KAVV3916-E

No value is specified for an option (オプション).

オプション（オプション）の値が指定されていません。

値が必要なオプションに対して，値を指定していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

コマンド引数の指定を見直したあと，再実行してください。

KAVV3917-E

An option (オプション) is specified more than once.

オプション(オプション)が2回以上指定されています。

同じオプションを2回以上指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

2回以上指定したオプションを1回だけに指定し直したあと，再実行してください。

KAVV3918-Q

The output file already exists. Do you want to continue the output of the command execution result?

Output file name:ファイル名

出力ファイルは既に存在します。コマンドの実行結果の出力を続行してもよろしいですか？

出力ファイル名：ファイル名

コマンドを実行するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

コマンドを実行する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV3919-E

The specified command exceeds 2,047 bytes. (バイト数)

コマンドの指定が2047バイトを超えました。(バイト数)

コマンドの指定「バイト数」が制限値を超えています。

次の原因が考えられます。

［JP1/AJS3のコマンドの登録］ダイアログでこのメッセージが表示された場合，コマンドとコマンド引数の合計バイト数が2,047バイトを超えた。

置換文字列を使用している場合，置換した結果が2,047バイトを超えた。

エスケープ処理の結果が2,047バイトを超えた。

（S）

処理を中断します。

（O）

コマンド引数の指定を見直し，再度実行してください。

KAVV3922-E

The size of the customized file (jajsExecutableCommand) for JP1/AJS3 - View at the connection destination exceeds 32 KB.

JP1/AJS3 commands cannot be executed from JP1/AJS3 - View.

接続先のJP1/AJS3 - Viewのカスタマイズファイル（jajsExecutableCommand）のサイズが32キロバイトを超えています。

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3のコマンドを実行することはできません。

接続先のJP1/AJS3 - Managerの実行許可コマンド設定ファイル（jajsExecutableCommand）の読み込みに失敗したことを通知するメッセージです。

（S）

デフォルトの設定を仮定して動作します。JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3のコマンドを実行することはできません。

（O）

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.3.18 JP1/AJS3のコマンドを実行できるようにする」を参照し，接続先のJP1/AJS3 - Managerの実行許可コマンド設定ファイル（jajsExecutableCommand）の内容を見直してください。

KAVV3923-E

The execution result of the command cannot be output.

Output file name:ファイル名

コマンドの実行結果を出力できません。

出力ファイル名：ファイル名

コマンドの実行結果を出力できません。

次の要因が考えられます。

出力ファイル名と同じ名称のフォルダがある。

出力先のドライブが存在しない。

出力ファイルを他プログラムで編集中である。

出力先フォルダ配下のファイルに対するアクセス権がない。

ディスクの空き容量が不足している。

出力ファイル名に指定されたフォルダ名またはファイル名に，「:（コロン）」が含まれている。

（S）

処理を中断します。

（O）

各要因に対して次に示す対処を行ったあと，再度操作してください。

［JP1/AJS3のコマンドの登録］ダイアログボックスの［出力ファイル名］を変更してください。

絶対パスで指定する場合，出力先にあるドライブを指定してください。

他プログラムが出力ファイルを編集中で，他プログラムを終了できない場合は，［JP1/AJS3のコマンドの登録］ダイアログボックスの［出力ファイル名］を変更してください。

出力先フォルダ配下のファイルにアクセスするために必要なアクセス権を設定してください。

ディスクの空き容量を確保してください。

出力ファイル名に指定できる内容か確認したあと，再度操作してください。

KAVV3924-I

Because the standard error output exceeds the maximum number of items that can be displayed, some results cannot be displayed.

標準エラー出力が最大表示数を超えたため，表示できない結果があります。

標準エラー出力が最大表示数1,000行を超えたため，表示していない標準エラー出力があります。

（S）

標準エラー出力が最大表示数1,000行を超えたため，表示していない標準エラー出力があることを通知しました。

KAVV3925-Q

If you run the command by specifying a generic name or the -R option for the unit to be operated on, JP1/AJS3 operation might be affected. Are you sure you want to register the command?

操作対象のユニットを総称名や-Rオプションで指定したコマンドを実行すると，JP1/AJS3の運用に影響を与えるおそれがあります。このまま，コマンドを登録してもよろしいですか？

操作対象のユニットを総称名や-Rオプションで指定すると，処理対象となるユニットが多くなるため，コマンドの実行時にネットワークやマネージャーに負荷が掛かり，JP1/AJS3の運用に影響を与えるおそれがあります。指定されたコマンドをそのまま登録するかどうかを確認します。

次の原因が考えられます。

ajsprintまたはajsshowコマンドの引数のユニット名に総称名を指定した。

ajsprintまたはajsshowコマンドの引数に-Rオプションを指定した。

総称名指定や-Rオプションを指定する場合，-E，-L，または-Tオプションを一緒に指定して，操作対象のユニットを絞り込んでください。

（S）

応答を待ちます。

（O）

このままコマンドを登録する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV3926-E

Because the number of registered commands has reached the upper limit (上限値), you cannot register any more.

コマンドの登録数が上限値（上限値）に達したため，これ以上登録できません。

コマンドの登録数が上限に達しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

不要なコマンドの登録を削除したあと，再度実行してください。

KAVV3927-Q

Are you sure you want to remove the selected command registration?

選択されたコマンドの登録を削除します。よろしいですか？

選択されたコマンドの登録を削除するか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

操作を続行する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV3928-E

Execution of the command is not allowed at the connection destination.

接続先でコマンドの実行が許可されていません。

コマンドの実行は接続先で許可されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.5.4 JP1/AJS3 - Viewから実行するJP1/AJS3のコマンドについて検討する」を参照し，接続先のJP1/AJS3 - Managerで実行許可コマンド設定ファイル（jajsExecutableCommand）を設定してください。

KAVV3929-E

No unit name is specified.

ユニット名の指定がありません。

コマンド引数にユニット名を指定していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニット名を指定し，再度操作してください。

KAVV3931-E

An abnormality was detected in the received data during output of the results of command execution, and processing was interrupted.

Entry:登録名

Command:コマンド

File name:ファイル名

コマンドの実行結果を出力中に，受信データに異常を検出したため，処理を中断します。

登録名：登録名

コマンド：コマンド

出力ファイル名：ファイル名

JP1/AJS3 - Managerから送られてきたデータに不正なデータを検出しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ネットワークの問題が考えられます。何度もこのメッセージが表示される場合は，JP1/AJS3 - Managerで異常が発生しているおそれがあります。マネージャーホストのWindowsイベントログまたはsyslogなどのログ情報を参照して調査してください。そのあと，調査結果に基づいてエラー要因を取り除いてください。

ログの種類とログ情報の格納先については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.2 ログの種類とログ情報の格納先」を参照してください。

なお，コマンドの実行結果が出力ファイルに途中まで出力されている場合があります。必要に応じて出力ファイルの内容を確認し，削除してください。

KAVV3932-E

A specified command argument is invalid.

コマンド引数の指定が不正です。

コマンド引数の指定が不正です。

次の原因が考えられます。

ユニット名やファイル名などの任意名を余分に指定した。

省略できない任意名が別のオプションの値として解釈された。

不正なオプションを指定した。

使用できない文字（改行文字やタブ文字などの制御文字）が含まれている。

（S）

処理を中断します。

（O）

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド」の各コマンドの説明を参照し，コマンド引数の指定を見直したあと，再度操作してください。

KAVV3934-E

IO_ERR : 保守情報

IO_ERR：保守情報

ファイルの入出力でエラーが発生したときに，その詳細を通知するメッセージです。

（S）

ファイルの入出力で発生したエラーの詳細を，ログに出力しました。

なお，このメッセージは保守情報を出力しているため，対処する必要はありません。

KAVV3935-E

The window from which a command is executed cannot be closed while the command is being executed.

コマンドを実行中に実行元の画面を閉じることはできません。

コマンドを実行中に実行元の画面を閉じることはできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

コマンドの実行が完了してから実行元の画面を閉じてください。

KAVV3936-Q

Are you sure you want to remove the selected 個数 command registrations?

選択された個数個のコマンドの登録を削除します。よろしいですか？

コマンドの登録を削除するか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

操作を続行する場合は［はい］ボタンを，取り消す場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV4000-E

Multiple "Register Custom Job" dialog boxes cannot be opened at the same time.

「カスタムジョブの登録」ダイアログは，複数同時に起動できません。

［カスタムジョブの登録］ダイアログボックスの起動処理でエラーが発生しました。

次の原因が考えられます。

［カスタムジョブの登録］ダイアログボックスがすでに起動されている。

カスタムジョブ登録情報フォルダ配下のファイルに対して，読み取りおよび書き込み権限が設定されていない。

カスタムジョブ登録情報フォルダ配下のファイルを他プログラムで編集中である。

カスタムジョブ登録情報フォルダの場所は次のとおりです。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥custom.dir¥

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いてください。

KAVV4001-Q

Do you want to delete the registered information for this Custom Job (カスタムジョブ名)?

カスタムジョブ（カスタムジョブ名）の登録情報を削除してよろしいですか？

カスタムジョブの登録情報を削除するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

カスタムジョブの登録情報を削除する場合は［はい］ボタンを，削除しない場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

KAVV4002-E

Failed to delete the registered information.

登録情報の削除に失敗しました。

登録情報の削除に失敗しました。

次の原因が考えられます。

カスタムジョブ登録情報フォルダ配下のファイルに対して，読み取りおよび書き込み権限が設定されていない。

カスタムジョブ登録情報フォルダ配下のファイルを他プログラムで編集中である。

カスタムジョブ登録情報フォルダ配下のファイルが削除された，またはファイル名が変更された。

カスタムジョブ登録情報フォルダ配下のファイルに対して，隠しファイル属性が設定されている。

［名前］に次の文字を指定した。

・MS-DOSのデバイス名（NUL，CON，AUX，CLOCK$，COM1〜COM9，LPT1〜LPT9，PRN）

・「MS-DOSのデバイス名.（ピリオド）」で始まる文字列

・改行文字やタブ文字などの制御文字

カスタムジョブ登録情報フォルダの場所は次のとおりです。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥custom.dir¥

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いてください。

KAVV4003-E

File not found.

ファイルが見つかりません。

次のファイルに対して操作しようとしました。

削除されたファイル

ファイル名が変更されたファイル

隠しファイル属性が設定されたファイル

（S）

処理を中断します。

（O）

［カスタムジョブの登録］ダイアログボックスを再表示したあと，再度操作してください。

KAVV4004-E

Path/File access error.

パス名が無効です。

ファイルの出力処理でエラーが発生しました。

次の原因が考えられます。

カスタムジョブ登録情報フォルダ配下のファイルに対して，読み取りおよび書き込み権限が設定されていない。

カスタムジョブ登録情報フォルダ配下のファイルを他プログラムで編集中である。

カスタムジョブ登録情報フォルダの場所は次のとおりです。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥custom.dir¥

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いてください。

KAVV4005-E

Permission denied.

書き込みできません。

ファイルの出力処理でエラーが発生しました。

次の原因が考えられます。

カスタムジョブ登録情報フォルダ配下のファイルに対して，読み取りおよび書き込み権限が設定されていない。

カスタムジョブ登録情報フォルダ配下のファイルを他プログラムで編集中である。

カスタムジョブ登録情報フォルダの場所は次のとおりです。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥custom.dir¥

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いてください。

KAVV4006-E

Invalid procedure call or argument.

プロシージャの呼び出し、または引数が不正です。

ファイルの入力処理でエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

カスタムジョブ登録情報フォルダ配下に，拡張子が「.CJI」で，かつ拡張子を除くファイル名が11バイト以上のファイルがある。

カスタムジョブ登録情報フォルダの場所は次のとおりです。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥custom.dir¥

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いてください。

KAVV4007-E

Specify Name.

名前を指定して下さい。

［名前］を指定していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

［名前］に値を入力して，再度操作してください。

KAVV4008-E

Specify the program name for definition.

定義プログラムを指定して下さい。

［定義プログラム］を指定していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

［定義プログラム］に値を入力して，再度操作してください。

KAVV4009-E

Specify the program for execution.

実行プログラムを指定して下さい。

［実行プログラム］を指定していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

［実行プログラム］に値を入力して，再度操作してください。

KAVV4010-E

Specify the Version.

バージョンを指定して下さい。

［バージョン］を指定していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

［バージョン］に値を入力して，再度操作してください。

KAVV4014-E

No more custom jobs can be registered.

これ以上カスタムジョブを登録できません。

カスタムジョブの登録件数が上限に達しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

不要なカスタムジョブが登録されている場合は，削除してください。

KAVV4015-E

Error occurred: Cannot register the custom job.

カスタムジョブの登録に失敗しました。

ファイルの出力処理でエラーが発生しました。

次の原因が考えられます。

カスタムジョブ登録情報フォルダ配下のファイルに対して，読み取りおよび書き込み権限が設定されていない。

カスタムジョブ登録情報フォルダ配下のファイルを他プログラムで編集中である。

カスタムジョブ登録情報フォルダ配下のファイルが削除された，またはファイル名が変更された。

カスタムジョブ登録情報フォルダ配下のファイルに対して，隠しファイル属性が設定されている。

カスタムジョブ登録情報フォルダ配下に，次の名称のフォルダがある。

・［名前］に指定した文字.CJI

［名前］に次の文字を指定した。

・MS-DOSのデバイス名（NUL，CON，AUX，CLOCK$，COM1〜COM9，LPT1〜LPT9，PRN）

・「MS-DOSのデバイス名.（ピリオド）」で始まる文字列

・改行文字やタブ文字などの制御文字

カスタムジョブ登録情報フォルダの場所は次のとおりです。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥custom.dir¥

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いてください。

KAVV4016-E

File (ファイル名) not found. Verify the correct file name was given.

ファイル（ファイル名）が見つかりません。指定したファイル名が正しいかどうか確認してください。

指定したファイルが見つかりませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

指定したファイルがあるかを確認してください。

KAVV4017-E

The name specified is invalid.

名前が不正です。

［名前］に指定したカスタムジョブ名が不正です。

次の原因が考えられます。

半角スペースを含む文字列が指定された。

MS-DOSのデバイス名（NUL，CON，AUX，CLOCK$，COM1〜COM9，LPT1〜LPT9，PRN）が指定された。

「MS-DOSのデバイス名.（ピリオド）」で始まる文字列が指定された。

（S）

処理を中断します。

（O）

定義できる内容を確認したあと，再度入力してください。

KAVV4018-I

The "Register Custom Job" dialog box was opened. (version = バージョン, OS user name = OSユーザー名)

「カスタムジョブの登録」ダイアログを起動しました（バージョン：バージョン，ＯＳユーザー名：OSユーザー名）

［カスタムジョブの登録］ダイアログボックスを起動しました。

（S）

［カスタムジョブの登録］ダイアログボックスを起動したことをログに出力しました。

KAVV4019-E

The specified custom job name is already registered.

指定されたカスタムジョブ名はすでに登録されています。

［名前］に指定したカスタムジョブ名はすでに登録されています。

（S）

処理を中断します。

（O）

別の名前を指定してください。

KAVV4020-E

Specify the name in 8 or fewer characters.

名前は8バイト以内で指定して下さい。

［名前］に指定したカスタムジョブ名が長過ぎます。

（S）

処理を中断します。

（O）

［名前］は8バイト以内で指定してください。

KAVV4021-E

Invalid Class name.

クラス名に空白文字を含むことはできません。

［クラス名］に指定した文字列に空白文字が含まれています。

（S）

処理を中断します。

（O）

定義できる内容を確認したあと，再度入力してください。

KAVV4022-E

例外名 occurred. Register Custom Job will now end. Detailed information: 詳細情報1, 詳細情報2

例外名が発生しました。カスタムジョブ登録を終了します。詳細情報：詳細情報1，詳細情報2

「例外名」の例外が発生しました。

（S）

カスタムジョブ登録を終了します。

（O）

次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

画面のハードコピー

カスタムジョブ登録プログラムのログファイル

カスタムジョブ登録のログファイルは，このメッセージダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックしたあとに採取してください。

KAVV4050-E

An unexpected error occurred in start processing. (Detailed information: 保守情報, 保守情報)

起動処理中に予期しないエラーが発生しました。（詳細情報：保守情報1，保守情報2）

［カスタムジョブの登録］ダイアログボックスの起動処理中に予期しないエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

メモリー不足，またはディスクの空き容量不足のおそれがあります。不要なアプリケーションを終了したあと，［カスタムジョブの登録］ダイアログボックスを再起動してください。

解決できない場合は，JP1/AJS3 - Viewの構成が壊れていることが考えられます。修復インストールしてください。

KAVV4051-E

The "Register Custom Job" dialog box failed to open. (Detailed information: 保守情報)

カスタムジョブ登録の起動に失敗しました。（詳細情報：保守情報）

［カスタムジョブの登録］ダイアログボックスの起動に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

原因として，次のことが考えられます。

メモリー不足，またはディスクの空き容量不足

不要なアプリケーションを終了したあと，再度，カスタムジョブを登録してください。

JP1/AJS3 - Viewがドライブ直下にインストールされている

JP1/AJS3 - Viewをドライブ直下以外の場所にインストールしてください。

解決できない場合は，JP1/AJS3 - Viewの構成が壊れていることが考えられます。修復インストールしてください。

7　KFPで始まるメッセージ（組み込みDB関連のメッセージ）

KFPで始まるメッセージ（組み込みDB関連のメッセージ）について説明します。

7.1　KFPで始まるメッセージ（組み込みDB関連のメッセージ）の一覧

KFPで始まるメッセージ（組み込みDB関連のメッセージ）の一覧を次に示します。

KFPA11561-E

Specified authorization identifier aa....aa has no connect privilege (A)

指定した認可識別子aa....aaにはCONNECT権限がありません。

aa....aa：CONNECT権限がない認可識別子

（S）

処理を終了します。

［対策］

環境設定パラメーターRDBAUTHIDの値を見直してください。

KFPA11720-E

Error occurred in HiRDB/client, inf1=aa....aa, inf2=bbbb (L+A)

組み込みDBシステムのクライアントライブラリで内部矛盾が発生しました。

考えられる原因を次に示します。

ajsembdbstartコマンドで指定するホストおよびPDHOSTで指定するホストと，クライアント側のシステムがネットワークで通信できない状態になっているか，または通信の負荷が高くなっている

aa....aa：エラーを検出したソースファイルの名称

bbbb：エラーを検出した位置（行番号）

（S）

処理を終了します。

［対策］

エラーが出力されたエラーログファイルのバックアップを取得してシステム管理者に連絡してください。

KFPA11723-E

Communication error occurred, reason=aa....aa (L+A)

組み込みDBシステムまたは組み込みDBサーバとの通信でエラーが発生しました。または，組み込みDBシステムまたは組み込みDBサーバがダウンしています。

aa....aa：障害の内容を示す文字列

CLIENT MEMORY：クライアントライブラリでメモリ不足が発生しました。

FES （SDS） CLOSE：サーバの終了処理中です。

FES (SDS) NOT UP：サーバが稼働していません。または，開始中です。

HiRDB BUSY：組み込みDB（サーバ）がBUSYなため，コネクトできません。

HiRDB DATA ERROR：組み込みDBシステムまたは組み込みDBサーバからの通信データが不正です。

HiRDB INITIALIZE：組み込みDBシステムまたは組み込みDBサーバの初期化処理中です。

HiRDB NOT UP：組み込みDBシステムまたは組み込みDBサーバが稼働していません。または，組み込みDBサーバ側でListenキューが不足しています。

HiRDB SYSTEM ERROR：組み込みDBシステムまたは組み込みDBサーバでシステムエラーを検出しました。

HiRDB MEMORY：組み込みDBシステムまたは組み込みDBサーバでメモリ不足が発生しました。

INIT ERROR：通信の初期化処理でエラーが発生しました。

INVALID SERVER TYPE：組み込みDB（サーバ）のサーバ種別が，PDSRVTYPE（クライアント環境定義）と異なります。

NETWORK：ネットワークに障害が発生しました。または，組み込みDBサーバが異常終了してコネクションが切断されました。

（S）

処理を終了します。

（P）

〈aa....aaがHiRDB BUSYの場合〉

時間をおいて再度実行してください。再度このメッセージが出力されたときは，組み込みDBシステム管理者へ連絡してください。

〈aa....aaがHiRDB BUSY以外の場合〉

組み込みDBシステム管理者に障害の内容を連絡し，障害を取り除いたあと再度実行してください。

［対策］

組み込みDBクライアントが出力するエラーログファイルから障害の原因を調べ，原因を取り除いて再度実行してください。

接続対象の組み込みDBが開始しているのに，接続時にこのメッセージ（aa....aaが"HiRDB NOT UP"）が出力され続ける場合は，JP1/AJS3の環境設定パラメーターを見直してください。また，組み込みDBサーバで障害が発生していないか，syslog（Windowsの場合はWindowsイベントログ）で確認してください。

JP1/AJS3の環境設定パラメーターの値が正しくて，エラーログファイルにメッセージKFPZ02444-E（func=connectでerrnoの示す値がETIMEDOUTまたはECONNREFUSED）が出力されている場合は，組み込みDBサーバに対する接続要求が多過ぎるおそれがあります。この場合，時間をおいて再度実行するか，またはListenキューの指定値を大きくしてください。

なお，このメッセージが出力された場合，組み込みDBサーバとの接続が切断されているため，再度実行するときはCONNECT文から実行する必要があります。

KFPA11724-E

Environment definition error, variable=aa....aa, reason=bb....bb, identifier="cc....cc" (L+A)

環境変数の指定に誤りがあります。

aa....aa：誤りのあった環境変数名

bb....bb：エラーの理由

INVALID CHAR：指定できない文字があります。

NET ENVIRONMENT：指定内容がネットワーク環境と一致しません。

NO VALUE：指定値がありません。

OUT OF RANGE：指定値が範囲外です。

NOT ENVIRONMENT GROUP：レジストリー中に指定した環境変数グループがありません。

INVALID IDENTIFIER：識別子が不正です。

cc....cc：不正な識別子（30バイトを超える場合は，先頭30バイトを表示）

理由がINVALID IDENTIFIERの場合に表示されます。それ以外の場合は表示されません。

（S）

処理を終了します。

（P）

環境変数の指定を正しくして，再度実行してください。

KFPA11732-E

Time over, no response from HiRDB (L+A)

組み込みDBサーバが停止しました。または，組み込みDBサーバの処理がタイマ監視時間よりも長く掛かりました。このため，組み込みDBサーバへの問い合わせができません。

（S）

処理を終了します。

（P）

組み込みDBサーバが停止した場合は，組み込みDBサーバの開始を確認し，再度実行してください。

組み込みDBサーバが停止していない場合は，環境変数PDCWAITTIMEでタイマ監視時間を大きくして，UAPを再度実行してください。なお，このメッセージが出力された場合，組み込みDBサーバとの接続が切断されているため，再度UAPを実行するときはCONNECT文から実行する必要があります。

KFPA11756-E

No available pages in RDAREA, RDAREA=aa....aa (A)

RDエリアのページが不足しました。

aa....aa：空き領域が不足したRDエリア名

（S）

このトランザクションを無効にします。

［対策］

次のどれかの対処をしてから再度実行してください。

RDエリアの拡張

ajsembdbaddareaコマンドで，不足したRDエリアの容量を拡張してください。

表の再編成

ajsembdbrorgコマンドで，該当するRDエリアに格納されている表を再編成してください。

空きページの解放

ajsembdbstatusコマンドの-dbオプションを指定して実行し，該当するRDエリアの状態を解析して，必要であればインデクスに対してajsembdbreclaimコマンドを実行してください。

KFPA11770-I

aaaa [bb....bb cc....cc] currently in use, resource id=dd....dd (A)

組み込みDBの自動メンテナンスに失敗しました(論理ホスト名)

排他待ち時間のタイムアウトが発生しました。

aaaa：保守情報

bb....bb：保守情報

cc....cc：保守情報

dd....dd：保守情報

（S）

処理を終了します。

（O）

前後に出力されているメッセージの対処方法に従ってください。

環境設定パラメーターDBAUTOMAINTENANCEに「yes」を指定して組み込みDBの自動メンテナンス機能を使用している場合，自動メンテナンスとajsembdbreclaimコマンドが同時に実行されている可能性があります。この場合，自動メンテナンスまたはajsembdbreclaimコマンドのどちらかが正常終了していれば，対処は不要です。

KFPA11912-E

Insufficient memory for DB exclusive control (A)

排他制御のための作業領域が不足しました。

（S）

処理を終了します。または，コマンドの処理を打ち切ります。

（P）

〈JP1/AJS3の動作中に発生した場合〉

現状のリソース排他状況を調べてください。負荷が低くなるまで待ってから再度実行してください。

〈ajsembdbrorgコマンドの実行で発生した場合〉

現状のリソース排他状況を調べてください。負荷が低くなるまで待ってから再度実行してください。

負荷が低い状態でも発生する場合は，該当表をユティリティで処理するだけの排他資源管理テーブルが確保できない状態となっています。

［対策］

表排他用資源が不足している場合は，組み込みDBのシステム定義のpd_lck_pool_sizeオペランドの指定値を増やして，組み込みDBを開始してください。

KFPA11928-I

RDAREA aa....aa held pdhold command in process (L)

指定したRDエリアaa....aaは，閉塞処理中です。

aa....aa：RDエリア名

（S）

このトランザクションを無効にします。

［対策］

RDエリアを回復し，再度このトランザクションを実行してください。

KFPA11932-E

Number of connect users exceeded max users (A)

組み込みDBサーバへの接続数が最大同時接続数を超えました。

（S）

処理を終了します。

（P）

ほかのジョブ，またはコマンドの実行終了を待って，再度UAP，ユティリティを実行します。

［対策］

このメッセージが出力された場合

可能であれば，pd_max_usersオペランドの指定値を大きくしてください。

KFPA11990-E

Incompatible character code set,HiRDB=aa....aa,client=bb....bb (A)

組み込みDBと連携する環境の環境変数の文字コードが不一致です。

aa....aa：組み込みDBの文字コード

bb....bb：組み込みDBと連携する環境の環境変数に対応した文字コード

LANG-C：7ビットASCII文字コード

SJIS：シフトJISコード

UJIS：EUC文字コード

UTF-8：UTF-8文字コード

上記以外：サポートしていない文字コード

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーとなったJP1/AJS3のコマンド実行環境，またはエラーとなったJP1/AJS3関連サービスの起動環境の環境変数LANG設定値を，ajsembdbbuildコマンドの-lcオプションに指定した組み込みDB文字コード種別に対応した設定値に変更し，再度実行してください。

KFPH00115-I

aa....aa command failed (L+S)

組み込みDBのコマンドaa....aaは，処理できません。

aa....aa：コマンドの名称

（S）

入力されたコマンドを無視して，処理を終了します。

［対策］

このメッセージの前に出力したエラーメッセージを参照して，対処してください。

KFPH00131-E

pdhold command failed due to RDAREA already held, RDAREA=aa....aa (L)

指定したRDエリアはすでに障害閉塞しているため，コマンドでの閉塞はできません。

aa....aa：RDエリア名称

（S）

該当するRDエリアの処理を無視して，処理を実行します。

（O）

障害閉塞になった原因を取り除いて閉塞解除したあと，再度コマンドを実行してください。

KFPH00211-I

RDAREA usage aaa%, RDAREA = "bb....bb"cc....cc (L)

状況によるメッセージの意味を，次に示します。

ユーザー用：

RDエリア"bb....bb"の，RDエリア全体のセグメントのうち，使用率aaa%目となるセグメントを使用し始めました。現在の，未使用セグメントの数は，cc....ccです。

aaa：RDエリア全体のセグメント使用率

bb....bb：該当するRDエリア名称

cc....cc：セグメント使用率追加情報, dd....dd segments unused

（dd....dd 残りセグメント数）

（S）

処理を続行します。

このメッセージの対象となるRDエリアは，容量不足で新しいセグメントを割り当てできなくても，追加，更新などをしている既存のセグメントに空きがあれば，そのセグメントを利用して処理を続行します。

なお，このメッセージは，表示の対象となったセグメントが，表の削除，表の再編成などによって解放されて，そのあと，同じセグメントを使用すると，再度表示されます。

（P）

組み込みDBシステム管理者に連絡してください。

［対策］

ajsembdbstatus -dbコマンドを実行してデータベースの空き領域を確認し，次に示す処置を取ってください。

ajsembdbstatus -dbコマンド，またはメッセージに出力されたセグメント使用率追加情報を参照して，対象となるRDエリアの使用状況を調べます。

使用状況に応じて，再編成をしてください。または，RDエリアを拡張してください。

KFPH00212-I

Table should be reorganized,RDAREA="aa....aa",AUTHID=bb....bb,TABLE=cc....cc (L)

表の再編成が必要な状態になりました。

aa....aa：RDエリア名

bb....bb：認可識別子

cc....cc：表識別子

（S）

処理を続行します。

［対策］

ajsembdbreclaimコマンドでメンテナンスを行うか，ajsembdbrorgコマンドで，表を再編成してください。ただし，次に示す場合は，RDエリアの容量を拡張する必要があります。

同一のRDエリアの表に対してこのメッセージが頻繁に出力される場合

表の再編成中，または表の再編成直後にこのメッセージが出力される場合

KFPH22014-E

RDAREA "aa....aa" not found in dictionary server (L)

ディクショナリサーバに必要なRDエリア"aa....aa"がありません。

aa....aa：RDエリア名

*masterdirectory*：マスタディレクトリ

*datadirectory*：データディレクトリ

*datadictionary*：データディクショナリ

（S）

組み込みDBが異常終了します。

［対策］

該当するRDエリアが破壊されている場合，データを回復したあと，再度実行してください。

KFPH22024-W

Extension completed in RDAREA "aa....aa",FILE "bb....bb",ccccc(dd....dd) segments created (L)

データベース領域"aa....aa"のファイル"bb....bb"をcccccセグメント増分しました。総セグメント数はdd....ddです。

aa....aa：データベース領域名

bb....bb：ファイル名（ファイル名が113文字以上の場合は，後ろから112文字だけを出力します）

ccccc：増分したセグメント数

dd....dd：総セグメント数

（S）

処理を続行します。

［対策］

次に従って対処してください。

ajsembdbreclaimコマンドでメンテナンスをするか，またはajsembdbrorgコマンドで再編成してください。なお，メンテナンスを長期間実施しないで，無効領域が大量に発生している状態でajsembdbreclaimコマンドを実行した場合，システムログを大量に使用することがあります。システムログが不足すると組み込みDBが異常終了するので，必要なシステムログの容量を見積もり，システムログを追加してからajsembdbreclaimコマンドを実行してください。無効領域の確認方法，およびajsembdbreclaimコマンド実行時に必要なシステムログの容量については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　9.1.1 データベース領域の解析」を参照してください。

メンテナンスを定期的に行っていても，このメッセージが出力された場合には，ジョブの運用量（ジョブ定義数やジョブ実行数，保存世代数など）の増加が意図している範囲であるか，確認してください。ジョブの運用量からデータベース容量を見積もり，運用量に見合った規模の組み込みDB環境の構築を検討してください。このメッセージが複数回出力される場合で，一度に大量のユニットを操作したときなどは，イベントログまたはsyslogにメッセージKFPS01220-Eを出力して組み込みDBが異常終了することがあります。

KFPH22025-E

Error occurred while Extension,RDAREA "aa....aa",FILE "bb....bb",reason code ccccc (L)

データベース領域"aa....aa"のファイル"bb....bb"の自動増分処理中にエラーが発生しました。理由コードはcccccです。

aa....aa：データベース領域名

bb....bb：ファイル名（122文字以上の場合は，後ろから121文字を出力します）

ccccc：理由コード

-1535：ディスク容量不足または拡張限界

（S）

処理を続行します。

［対策］

次に従って対処してください。

理由コードが-1535の場合：

暫定対策

不要なジョブ定義の削除，およびジョブネットの実行登録を解除してください。

ajsembdbreclaimコマンドを実行して，空きページおよび空きセグメントを解放してください。

ajsembdbrorgコマンドを実行して，データベースを再編成してください。

本対策

必要に応じてディスク環境の見直し（拡張），またはスケジューラーサービスおよび組み込みDB環境の分割を検討してください。

KFPH23100-E

HiRDB file aa....aa error,errno=bb....bb, HiRDB file name=cc....cc (L)

ファイルに対するアクセスでエラーが発生しました。

aa....aa：ファイル機能

close：ファイルクローズ

creat：ファイルの作成

open：ファイルオープン

read：ファイルからの読み込み

write：ファイルへの書き込み

bb....bb：エラーコード

-1544：入出力エラー

cc....cc：ファイル名（132文字以上の場合は，後ろから131文字を出力します）

（S）

処理を終了します。

［対策］

次に従って対処してください。

エラーコードが-1544の場合：

データベース領域が障害閉塞した場合は，バックアップから回復してください。

KFPH27006-E

DATA DICTIONARY RDAREA information get error (L+S)

データディクショナリ用RDエリアの情報を取得するときに，エラーが発生しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

ajsembdbrstrコマンドの-dオプションで指定しているデータベース領域に権限があるか確認してください。AJS管理者で運用している場合は，AJS管理者に対して権限があるか見直してください。

KFPH27008-E

aa....aa command failed due to DATA DICTIONARY RDAREA(bb....bb) status invalid, RDAREA = cc....cc (L+S)

データディクショナリ用RDエリアbb....bbを参照できないため，指定されたRDエリアcc....ccのデータベース運用コマンドaa....aaが処理できません。

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：データディクショナリ用RDエリア名称

cc....cc：RDエリア名称（RDエリア名称が取得できない場合は*****が表示されます）

（S）

該当するRDエリアの処理を無効にして，処理を続行します。

（O）

データディクショナリ用RDエリアの状態を正しくしてから，再度コマンドを実行してください。

KFPH27058-E

Unable to use specified command option aa for bb....bb, command=cc....cc, RDAREA name="dd....dd" (L+S)

コマンドcc....ccの場合，"bb....bb"に対してaaオプションを指定できません。

aa：オプション名

-u

bb....bb：エラーの要因

shared RDAREA：共有RDエリア

cc....cc：コマンド名

pdhold

dd....dd：RDエリア名

（S）

RDエリア"dd....dd"の処理を無効にして，処理を続行します。

［対策］

aaオプションを削除して，コマンドを再度実行してください。

KFPK00002-E

aa....aa: file open failed, file_kind:bb....bb file_name:cc....cc errno=dd....dd (E)

指定したファイルまたはコマンドが一時的に作成したファイルをオープンできません。

aa....aa：コマンド種別

Pddbst：ajsembdbstatus

bb....bb：ファイル種別

control file：制御文ファイル

edit work file：ワーク用ファイル

sort data file：ソート用ワークファイル

unload log file：アンロードログファイル

DAT file：DAT形式ファイル

predict csv file：CSV出力ファイル

cc....cc：ファイル名

dd....dd：openシステムコールから返却されたerrno

（S）

〈標準エラー出力に出力された場合〉

処理を終了します。

〈エラーメッセージダイアログボックスに出力された場合〉

エラーが発生する直前の画面に戻ります。

（O）

errnoを基に，errno.hおよびユーザーが使用するOSのマニュアルを参照してエラーの原因を取り除き，再度コマンドを実行してください。

KFPK00003-E

aa....aa: file close failed, file_kind:bb....bb file_name:cc....cc errno=dd....dd (E)

ファイルをクローズできません。

aa....aa：コマンド種別

Pddbst：ajsembdbstatus

bb....bb：ファイル種別

control file：制御文ファイル

edit work file：ワーク用ファイル

sort data file：ソート用ワークファイル

unload log file：アンロードログファイル

predict csv file：CSV出力ファイル

cc....cc：ファイル名

dd....dd：closeシステムコールから返却されたerrno

（S）

〈標準エラー出力に出力された場合〉

処理を終了します。

〈エラーメッセージダイアログボックスに出力された場合〉

エラーが発生する直前の画面に戻ります。

（O）

dd....ddに表示されているerrnoのエラー原因を取り除き，再度コマンドを実行してください。

KFPK00004-E

aa....aa: I/O error, cause:bb....bb file_name:cc....cc errno=dd....dd (E)

入出力エラーが発生しました。

aa....aa：コマンド種別

Pddbst ：ajsembdbstatus

bb....bb：エラーが発生したシステムコール種別

LSEEK：lseekシステムコール

READ：readシステムコール

WRITE：writeシステムコール

cc....cc：ファイル名

dd....dd：システムコールから返却されたerrno

（S）

〈標準エラー出力に出力された場合〉

処理を終了します。

〈エラーメッセージダイアログボックスに出力された場合〉

エラーが発生する直前の画面に戻ります。

（O）

dd....ddに表示されているerrnoのエラー原因を取り除き，再度コマンドを実行してください。

KFPK00005-E

aa....aa: system call error, func=bb....bb, errno=cc....cc (E)

システムコール（関数）でエラーが発生しました。

aa....aa：コマンド種別

Pddbst：ajsembdbstatus

bb....bb：エラーが発生したシステムコール名

cc....cc：システムコールから返却されたerrno

（S）

〈標準エラー出力に出力された場合〉

処理を終了します。

〈エラーメッセージダイアログボックスに出力された場合〉

エラーが発生する直前の画面に戻ります。

（O）

cc....ccに表示されているerrnoのエラー原因を取り除き，再度コマンドを実行してください。

KFPK00006-E

aa....aa: unrecovable error, func=bb....bb, errno=ccc (E)

回復不能なエラーが発生しました。

aa....aa：コマンド種別

Pddbst：ajsembdbstatus

bb....bb：エラーが発生したシステムコール種別

CLOSEDIR：closedirシステムコール

CREATE：createまたはopenシステムコール

DELETE：unlinkシステムコール

OPENDIR：opendirシステムコール

READDIR：readdirシステムコール

ccc：システムコールから返却されたerrno

（S）

〈標準エラー出力に出力された場合〉

処理を終了します。

〈エラーメッセージダイアログボックスに出力された場合〉

エラーが発生する直前の画面に戻ります。

（O）

cccに表示されているerrnoのエラー原因を取り除き，再度コマンドを実行してください。エラー番号が***の場合は，直前に出力されているエラーメッセージを基に原因を調査してください。

KFPK00013-E

aa....aa: system call error, func=bb....bb, file_name=cc....cc, errno=dd....dd (E)

ファイルアクセスをするシステムコール（関数）でエラーが発生しました。

aa....aa：コマンド種別

Pddbst：ajsembdbstatus

bb....bb：エラーが発生したシステムコール名

cc....cc：ファイル名

dd....dd：errnoに設定したエラー番号

（S）

標準エラー出力に出力された場合，処理を終了します。メッセージダイアログボックスに出力された場合，エラー発生直前の画面に戻ります。

（O）

dd....ddに表示されているerrnoのエラー原因を取り除き，再度コマンドを実行してください。

KFPK00050-E

aa....aa: insufficient memory, size=bb....bb (E)

メモリー不足が発生しました。

aa....aa：コマンド種別

Pddbst：ajsembdbstatus

bb....bb：確保しようとしたメモリーサイズ（単位：バイト）

（S）

〈標準エラー出力に出力された場合〉

処理を終了します。

〈エラーメッセージダイアログボックスに出力された場合〉

エラーが発生する直前の画面に戻ります。

（O）

大量にメモリーを使用するプロセスがほかにあるか確認してください。

〈大量にメモリーを使用するプロセスがある場合〉

該当するプロセスの終了を待って，再度コマンドを実行してください。

〈大量にメモリーを使用するプロセスがない場合〉

次のどれかの方法で，使用できるメモリーに余裕を持たせてください。

同時実行しているプロセスの数を減らしてください。

スワップ領域を増やしてください。

実メモリーを増設してください。

KFPK00100-E

aa....aa: interface error, func:bb....bb, return code=cccc (E)

プログラム内の関数間でインターフェースエラーが発生しました。

aa....aa：コマンド種別

Pddbst：ajsembdbstatus

bb....bb：不正なコードを返却した関数名

cccc：詳細コード

（S）

〈標準エラー出力に出力された場合〉

処理を終了します。

〈エラーメッセージダイアログボックスに出力された場合〉

エラーが発生する直前の画面に戻ります。

（O）

システム管理者へ連絡してください。

KFPK00207-E

aaaaaa: unable to assume user id (E)

-aまたは-apに指定した値が誤っています。

aaaaaa：ユティリティ種別

Pddbst：ajsembdbstatus

（S）

処理を終了します。

（O）

-aまたは-apオプションに正しい値を指定して再実行してください。

KFPK10016-E

Insufficient memory in message buffer pool due to concurrent execution of "pddbst" (E)

ajsembdbstatus -dbオプション指定を同時実行したため，ユティリティサーバ用のメッセージ格納バッファープールのメモリーが，一時的に不足しました。なお，該当するエラーの発生に伴って，メッセージKFPS00854-Wが出力されることがあります。しかし，この場合は，サーバ障害ではありません。

（S）

〈標準エラー出力に出力された場合〉

処理を終了します。

〈メッセージダイアログボックスに出力された場合〉

エラーが発生する直前の画面に戻ります。

（O）

現在実行中のajsembdbstatusコマンドの実行完了後，再度実行してください。

KFPK10101-E

Unable to start pddbst (E)

ajsembdbstatus -dbオプションが次に示すどちらかの理由で起動できません。

組み込みDBシステム全体としての最大同時実行ユティリティ数を超えています。

組み込みDBが終了処理中です。

（S）

処理を終了します。

（O）

エラーの原因を取り除き，再度起動してください。

KFPK10107-W

No data

RDAREA="aa....aa" server=bb....bb (E)

RDエリア中に，表またはインデクスが一つもありません。このため，状態を表示できません。

aa....aa：RDエリア名

bb....bb：組み込みDB名

（S）

〈標準エラー出力に出力された場合〉

処理を終了します。

（O）

ajsembdbsetupコマンドを実行し，データベースを組み込みDBへ移行したあと，コマンドを再実行してください。

KFPK10300-I

Pddbst started (E)

ajsembdbstatus -dbオプションの実行を開始しました。

（S）

処理を続行します。

KFPK10301-I

Pddbst terminated, return code=aa....aa (E)

ajsembdbstatus -dbオプションの実行が終了しました。

aa....aa：リターンコード

0：正常に終了しました。

4：正常に終了したが警告メッセージを出力しました。または，処理の一部をスキップしました。

8：エラー発生のため処理を打ち切りました。

（S）

処理を終了します。

（O）

リターンコードが4および8の場合，標準エラー出力，またはメッセージログファイルに出力された，警告メッセージまたはエラーメッセージを参照して原因を取り除いてください。

KFPL00712-I

aa....aa started, table=bb....bb.cc....cc, server=dd....dd,spacelvl=e, generation=ff (L)

サーバdd....ddの表bb....bb.cc....ccに対するアンロード，またはリロード処理を開始しました。

aa....aa：実行した処理

{Reload | Unload }

bb....bb：認可識別子

cc....cc：表識別子

dd....dd：サーバ名

e：空白変換レベル

（S）

処理を続行します。

KFPL00714-I

aa....aa ended, table=bb....bb.cc....cc, server=dd....dd, return code=ee (L)

サーバdd....ddの表bb....bb.cc....ccに対するアンロード処理，リロード処理，使用中空きページ解放処理，または使用中ページの読み込み処理が終了しました。

aa....aa：実行した処理

｛Unload｜Reload｜Reclaim｜Page read｝

bb....bb：認可識別子

cc....cc：表識別子

dd....dd：サーバ名

ee：リターンコード

（S）

0または4の場合，処理を続行します。また，0または4以外の場合，処理を終了します。

（O）

リターンコードが0または4以外の場合はメッセージログファイルに出力されたエラーメッセージを参照してエラーの原因を取り除いたあと，再度コマンドを実行してください。

KFPL00715-I

Index load started at aa....aa, index=bb....bb."cc....cc", RDAREA=dd....dd, generation=ee (L)

インデクスロードの処理を開始しました。

aa....aa：サーバ名

bb....bb：認可識別子

cc....cc：インデクス識別子

dd....dd：RDエリア名

（S）

処理を続行します。

KFPL00716-I

Index load ended at aa....aa, index=bb....bb, RDAREA=cc....cc, return code=dd (L)

インデクスロード処理がリターンコードddで終了しました。

aa....aa：サーバ名

bb....bb：インデクス識別子

cc....cc：RDエリア名

dd：リターンコード

0：正常終了

8：異常終了

（S）

処理を続行します。

（O）

異常終了の場合は，このメッセージの前に出力したエラーメッセージを参照して，エラーの原因を取り除いてください。

KFPL00717-I

Pdrorg started, func=aaaa (L)

ajsembdbrorgの処理aaaaを開始しました。

aaaa：処理内容

rorg：表の再編成

unld：表のアンロード

reld：表のリロード

ixmk：インデクスの一括作成

ixrc：インデクスの再作成

ixor：インデクスの再編成

rclm：使用中空きページ解放処理

bfon：ページ読み込み処理

（S）

処理を続行します。

KFPL00719-I

Pdrorg terminated, return code=aa (E+L)

ajsembdbrorgの処理が終了しました。

aa：リターンコード

0：正常終了しました。

4：正常終了しました。ただし，処理に関係ない警告レベルのエラーが発生しました。

8：異常終了しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

リターンコードが0または4以外の場合は，標準出力またはメッセージログファイルに出力されたエラーメッセージを参照してエラーの原因を取り除き，再度コマンドを実行してください。

リターンコードが4の場合は，メッセージを無視して処理を続行してください。

KFPL00721-I

aa....aa in table bb....bb.cc....cc deleted, RDAREA=dd....dd (L)

表bb....bb.cc....ccのRDエリアdd....ddの行データを削除しました。

aa....aa：削除したデータ

Data：行データ

bb....bb：認可識別子

cc....cc：表識別子

dd....dd：RDエリア名

（S）

処理を続行します。

KFPL00732-I

aa....aa started, table=bb....bb.cc....cc, spacelvl=d, generation=ee (L)

表bb....bb.cc....ccに対するアンロードまたはリロード処理を開始しました。

aa....aa：実行した処理

{Reload | Unload }

bb....bb：認可識別子

cc....cc：表識別子

（S）

処理を続行します。

KFPL00734-I

aa....aa ended, table=bb....bb.cc....cc, return code=dd (L)

表bb....bb.cc....ccに対するアンロードまたはリロード処理が終了しました。

aa....aa：処理内容

Unload：アンロード

Reload：リロード

bb....bb：認可識別子

cc....cc：表識別子

dd：リターンコード

（S）

〈リターンコードが0または4の場合〉

処理を続行します。

〈リターンコードが0または4以外の場合〉

処理を終了します。

（O）

〈リターンコードが0または4以外の場合〉

ログファイルに出力されたエラーメッセージを参照して，エラーの原因を取り除いたあと，再度コマンドを実行してください。

KFPL00736-I

Pdrorg restarted, at aa....aa,table=bb....bb."cc....cc"dd....dd (L)

表の再編成処理をaa....aaから再開しました。

aa....aa：処理の種別

unload：アンロード処理

delete：データ削除処理

reload：リロード処理

ixrc：インデクス再作成処理

status clear：ステータスクリア処理

bb....bb：認可識別子

cc....cc：表識別子

dd....dd：", server=サーバ名"が表示されます。

（S）

処理を続行します。

KFPL00739-I

Pdreclaim terminated, return code=aaa (L)

ajsembdbreclaimの処理がリターンコードaaaで終了しました。

aaa：リターンコード

0：正常終了（使用中空きページ解放完了）

4：タイムアウト発生（使用中空きページ解放途中）

8：異常終了（使用中空きページ解放失敗）

上記以外の値：異常終了（ajsembdbreclaimを起動できない，またはajsembdbreclaimが異常終了）

（S）

処理を終了します。

（O）

〈リターンコードが4の場合〉

使用中空きページ解放の対象表をアクセスしているジョブの終了を待ってから再実行してください。

〈リターンコードが8の場合〉

このメッセージの前に出力されたメッセージを参照し，エラーの原因を取り除いたあと，再度実行してください。

〈リターンコードが0，4，および8以外の値の場合〉

値はシステム関数の戻り値です。標準エラー出力，メッセージログファイル，Windowsイベントログまたはsyslogを参照して，異常終了した原因を取り除いたあと，ajsembdbreclaimを再度実行してください。

KFPL00810-I

aa....aa restart at bb....bbth row (E+L)

コマンドの処理をbb....bb行目から再開しました。

aa....aa：コマンド名

Pdrorg：ajsembdbrorg

bb....bb：アンロードデータファイルの先頭からの行数

（S）

処理を続行します。

KFPL15046-E

aa....aa error occurred, file=bb....bb (E+L)

ファイルへの入出力エラーが発生しました。

aa....aa：エラーが発生した処理

Open：オープン処理

Read：読み込み処理

Write：書き込み処理

Close：クローズ処理

bb....bb：ファイル名称

（S）

処理を終了します。ただし，ファイルのCloseエラーのときは，処理を続行することがあります。

（O）

このメッセージに続いて出力されるメッセージの説明を参照してエラーの原因を取り除き，再度コマンドを実行してください。

KFPL15047-E

File I/O error occurred, reason=aa....aa, func=bb....bb, errno=cc....cc, (dd....dd) (E+L)

ファイル入出力中にエラーが発生しました。

aa....aa：エラーの理由

Empty-file：

指定されたファイルは空（0バイト）です。

File-format：

指定したファイル名が誤っています。

File-lock：

該当するファイルは，ほかのユーザが使用しています。コマンドラインや制御文に指定したファイル名が，別のユーザーで使用中のファイル名と重複しているか，またはOSのカーネルパラメーターのファイルロック用資源が不足しているおそれがあります。

ajsembddbcond-sampleスクリプトを実行していた場合，実行中のスクリプトが終了してから再実行してください。ajsembddbcond-sampleスクリプトを実行していない場合，カーネルパラメーターのファイルシステムの各パラメーターに設定されている値を見直してください。

Invalid-device：

指定されたファイルのエントリータイプ（属性）が不正です。ファイル名を指定する必要がある個所にディレクトリ名を指定したり（またはその逆），キャラクタ型スペシャルファイルを使用できないファイルにキャラクタ型スペシャルファイルを割り当てたりしているおそれがあります。

Invalid-path：

パス名が誤っています。

Invalid-permission：

指定したファイルのパーミッションが不正（アクセス権限エラー）です。組み込みDBシステム管理者にファイルアクセス権限を与えていないファイルを使用しているおそれがあります。

No-file：

読み込み用のファイルがありません。または書き込み中のファイルが削除されました。

No-space：

書き込むファイルに十分な容量がありません。

UNIX版の場合：

ディスク容量が十分な状態でこのエラーになる場合は，組み込みDBファイルシステム領域をラージファイルとして定義していないか，またはOSのカーネルパラメーターの制限に該当しているおそれがあります。

ajsembdbrpsetupコマンドを実行していた場合，組み込みDB環境をajsembdbunsetコマンドで削除し，ajsembdbbuildコマンドに-cオプションを指定して組み込みDB環境を構築したあとにajsembdbrpsetupコマンドを再実行してください。

上記以外の場合は，カーネルパラメーターのファイルシステムの設定で，扱えるファイルの最大サイズを2ギガバイト以上または無制限に設定してください。特にAIXでは，デフォルトのファイルサイズ制限が1ギガバイトになっているため，注意してください。

bb....bb：エラーが発生した関数名

OSがエラーを検知した場合はシステム関数名

組み込みDBファイルシステムでエラーを検知した場合はp_f_iosで始まる組み込みDBファイルシステムの関数名

上記以外の場合は「***」

cc....cc：エラーコード

OSがエラーを検知した場合はシステム関数が返却したエラー番号（errno：エラー状態を表す外部参照変数）。

組み込みDBファイルシステムでエラーを検知した場合は組み込みDBファイルシステムのエラーコード。エラーコードについては，「付録C 組み込みDBファイルシステムに対するアクセス要求から返されるエラーコード」を参照してください。考えられる主なエラー原因と対処を次に示します。

-1511：

指定したファイルパス名が組み込みDBファイルシステムのファイル名称規則に違反しているおそれがあります。領域名は117文字以内，ファイル名は30文字以内としてください。

-1532：

指定したファイルパス名が誤っているおそれがあります。ファイルパス名を修正してください。なお，組み込みDBファイルシステム名だけ指定して，ファイル名まで指定していない場合は，ファイル名まで指定してください。

-1534：

指定したファイル名が別のジョブで使用中のファイル名と重複しているおそれがあります。ファイル名を変更してください。

-1535：

容量不足です。なお，処理開始直後に容量不足となる場合は，コマンドラインや制御文に指定したファイルサイズの指定値が，組み込みDBファイルシステムの制限値を超えていることが考えられます。ajsembdbaddareaコマンドで容量を追加してください。

-1540：

組み込みDBファイルシステム名へのアクセス権限がありません。組み込みDBシステム管理者に対してアクセス権限を与えてください。

上記以外のエラー要因の場合は「0」。

dd....dd：トラブルシュート情報（障害を検知したソースファイル名と行番号）。

（S）

処理を終了します。

（O）

エラーの理由，関数名，およびエラーコードから，errno.h，ユーザーが使用するOSのマニュアル，および「付録C 組み込みDBファイルシステムに対するアクセス要求から返されるエラーコード」を参照してエラーの原因を取り除き，再度実行してください。

KFPL15227-E

Unable to aa....aa without bbbbbb privilege (E)

表のアクセス権限がないため，aa....aaコマンドは実行できません。

aa....aa：コマンド

pdrorg：ajsembdbrorg

pdreclaim：ajsembdbreclaim

bbbbbb：必要なアクセス権限

DBA：DBA権限

delete：DELETE権限

insert：INSERT権限

select：SELECT権限

（S）

処理を終了します。

（O）

次のアクセス権限があるユーザーで再実行してください。

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

ajsembdbsetupコマンドに，-a，-apオプションを指定して実行している場合，ajsembdbrorgまたはajsembdbreclaimコマンドにajsembdbsetupで指定した-a，-apオプションと同じ値を指定して実行してください。

KFPL20000-E

Internal function (aa....aa) error occurred, code=bbbbb (E)

コマンド処理の延長で組み込みDBがエラーを検知しました。

aa....aa：エラーを検知した関数名

bbbbb：エラー詳細コード

（S）

処理を終了します。

（O）

エラーの詳細コードを参照して，エラーの原因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。エラーの詳細コードについては，「付録B システムコールのリターンコード」を参照してください。

主なエラー原因と対策を次の表に示します。

詳細コード

原因

対策

-307

タイムアウトが発生しました。

pd_utl_exec_timeオペランドの設定値を見直してください。

サーバの負荷状況を確認して，負荷の低い時間帯にコマンドを再実行してください。

-310

-5303

実行対象の組み込みDBが正常に稼働していません。

組み込みDBの稼働状態を確認してください。組み込みDBが開始していない場合には，組み込みDBを開始したあと，コマンドを再実行してください。

-314

通信障害が発生しました。

ajsembdbcancelコマンドなどでコマンドのプロセスを強制終了した場合，このメッセージは無視してください。

ネットワークの状態を確認して，原因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

-382

通信障害が発生したか，または，プロセスの割り当て処理がタイムアウトしました。

ネットワークの状態を確認して，原因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

サーバの負荷状況を確認して，負荷の低い時間帯にコマンドを再実行してください。

KFPL20001-E

Insufficient memory in message buffer pool due to concurrent execution of aa....aa (L)

同一組み込みDBに対してajsembdbreclaimおよびajsembdbrorgコマンドを同時実行または多重実行するときに，メッセージ格納バッファープールのメモリーが一時的に不足しました。なお，該当するエラーの発生に伴って，メッセージKFPS00854-Wが出力されることがあります。しかし，この場合は，サーバ障害ではありません。

aa....aa：プログラム名

｛"pdrorg"｝

（S）

処理を終了します。

（O）

現在実行中のajsembdbreclaimおよびajsembdbrorgコマンドの実行完了後，再度実行してください。

KFPL20020-E

Transaction (aa....aa) error occurred, code=bbbbb (L)

トランザクションの開始または決着に失敗しました。

aa....aa：トランザクションの種別

{ begin | commit | rollback }

bbbbb：エラー詳細コード

（S）

処理を終了します。

（O）

「付録B システムコールのリターンコード」を参照してエラーの原因を取り除いたあと，再度コマンドを実行してください。

KFPL25005-E

Invalid attribute exists in Control file, line=aa....aa (E)

制御情報ファイルの，aa....aa行目の値が誤っています。

次の原因が考えられます。

ajsembdbrorgコマンドの-dオプションに指定したパスに誤りがある

ajsrpdbsyncコマンドの-bオプションに指定したパスに誤りがある

aa....aa：解析時にエラーになった行番号

（S）

処理を終了します。

（O）

ajsembdbrorgコマンドの-dオプション，またはajsrpdbsyncコマンドの-bオプションに絶対パスを指定して，再実行してください。

KFPL25361-E

Lock time out error occurred,RDAREA=aa....aa (E+L)

データベース領域aa....aaの排他取得で，排他待ち時間のタイムアウトが発生しました。

aa....aa：データベース領域名

（S）

処理を終了します。

（O）

ジョブ運用の繁忙期を避けて，コマンドを再度実行してください。

KFPL27500-E

Transaction wait time over,index=aa....aa."bb....bb",RDAREA=cc....cc (L)

ajsembdbreclaimコマンドを実行しましたが，タイムアウトしました（該当するインデクスをアクセスするトランザクションが決着しなかったため）。

aa....aa：認可識別子

bb....bb：インデクス識別子

cc....cc：RDエリア名

（S）

処理を終了します。

（O）

実行中のジョブが少ない時間帯に再実行してください。または，コマンドやJP1/AJS3 - Viewなどからのユニットの操作が終了するのを待ってから再実行してください。

KFPL90002-I

Process aa....aa ended. return code=bb,yyyy/mm/dd,hh:mm:ss (S)

aa....aa処理を終了します。

aa....aa：処理種別

rorg：再編成

bb：リターンコード

0：正常終了。すべての表の再編成処理が終了しました。

4：正常終了。表の再編成途中です。

8：エラー終了。バックアップから回復しました。

12：エラー終了。バックアップからの回復は失敗しました。

yyyy/mm/dd：実行終了年月日

hh:mm:ss：実行終了時間

（S）

処理を終了します。

（O）

リターンコードが4の場合：

他プログラムによるホストの負荷が高いため，コマンドの応答が遅延しているおそれがあります。

ホストの負荷が低い時間帯に再実行してください。

リターンコードが8，12の場合：

エラーの詳細については，メッセージKFPL90003-Eで示される実行情報ファイルの内容を確認してください。ajsembdbcond-sampleスクリプトを実行している場合，エラーの原因を取り除いたあと，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　9.2.3(2)(c) 再編成スクリプトのカスタマイズ」の補足事項に記載の，エラー発生時の対処方法を参照して対処してください。

ajsembdbrorgコマンドを実行している場合，エラーの原因を取り除いたあと，再実行してください。

KFPL90003-E

Eliminationg the cause of the error, refer to executed information file="aa....aa" (E)

実行情報ファイルに示すエラーがあります。

aa....aa：実行情報ファイル名

（S）

処理を終了します。

（O）

実行情報ファイルの内容からエラーの詳細を確認して，エラーの原因を取り除いてください。

KFPL90021-I

DB hold step ended (S)

データベースの閉塞処理を終了します。

（S）

処理を続行します。

KFPL90022-I

Before backup step ended (S)

処理前のバックアップ処理を終了します。

（S）

処理を続行します。

KFPL90023-I

aa....aa step started (S)

aa....aa処理を開始します。

aa....aa：処理種別

Reorganize：再編成

（S）

処理を続行します。

KFPL90024-I

aa....aa step ended (S)

aa....aa処理を終了します。

aa....aa：処理種別

Reorganize：再編成

（S）

処理を続行します。

KFPL90025-I

After backup step ended (S)

処理後のバックアップを終了します。

（S）

処理を続行します。

KFPL90026-I

DB release step ended (S)

データベースの閉塞解除処理を終了します。

（S）

処理を続行します。

KFPL90027-I

DB stop process started (S)

エラー回復処理のため，データベースを停止します。

（S）

処理を続行します。

KFPL90028-I

Recover step started on aa....aa error (S)

バックアップファイルからのデータベースの回復処理を開始します。

aa....aa：処理種別

rorg：再編成

（S）

処理を続行します。

KFPO00107-E

"aa....aa(bb....bb)" failed. errno=cc....cc： dd....dd (E)

組み込みDBシステム内で発行したシステムコールに，エラーが発生しました。

aa....aa：システムコール名

bb....bb：システムコールを呼び出したモジュール，または関数名

cc....cc：システムコールエラー時のerrno値

dd....dd：システムコールエラーの内容

（S）

障害の重要度によって，次に示すどれかの処置を取ります。

処理を打ち切り，プロセスを異常終了させます。

処理を打ち切り，実行中サービスの呼び出し元へ戻します。

そのまま処理を続行します。

（O）

システムコール名とerrno値を基に，ユーザーが使用するOSのマニュアルで原因を調査してください。コアファイルにダンプが出力されている場合は，そのダンプを保存して組み込みDBシステム管理者に連絡してください。

［対策］

システムコール名とerrno値を基に，ユーザーが使用するOSのマニュアルで原因を調査し，UAPの修正，システム定義の変更，またはオペレーティングシステムを再度生成してください。

主な対策方法を次に示します。

システムコール名

呼び出しモジュール

errno

エラーの内容

対策方法

open

任意

23

ファイルのオープン数がシステムの上限を超えました。

組み込みDBサーバがWindowsの場合，インストールドライブの容量不足によって，共有メモリー用の作業ファイルが確保できません。

OSのオペレーティングシステムパラメタ（カーネルパラメーター）のnfileの指定値を大きくしてください。また，不要なプロセスやウィンドウがある場合は停止してください。

組み込みDBサーバがWindowsの場合，インストールドライブに，共有メモリーサイズ以上の空き容量を確保してください。

24

該当するプロセスでオープンしているファイル数が多過ぎます。

組み込みDBサーバがWindowsの場合，インストールドライブの容量不足によって，共有メモリー用の作業ファイルが確保できません。

組み込みDBを操作するコマンド実行中に発生した場合，OSのオペレーティングシステムパラメタ（カーネルパラメーター）のmaxfilesの値を大きくしてください。

組み込みDBサーバがWindowsの場合，インストールドライブに，共有メモリーサイズ以上の空き容量を確保してください。

logblib.c

999

Windowsの場合，組み込みDBの作業ファイルが破壊されているおそれがあります。

組み込みDBが停止しているのを確認してから，次に示すファイルをすべて削除して回復してください。

ただし，4以降のファイルはないことがあります。

組み込みDB運用ディレクトリ¥uxpldir¥spool¥system¥filmng.dat

組み込みDB運用ディレクトリ¥uxpldir¥spool¥system¥flg.dat

組み込みDB運用ディレクトリ¥uxpldir¥spool¥system¥shmmng.dat

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥~pdatmode

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥~pdipcid

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥oslmqid

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥oslsmid

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥pdprcsts

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥scdqid1

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥scdqid2

組み込みDB運用ディレクトリ¥tmp¥pdommenv

組み込みDB運用ディレクトリ¥uxpldir¥spool¥shm下の全ファイル

組み込みDB運用ディレクトリ¥uxpldir¥spool¥system¥semmng.dat

組み込みDB運用ディレクトリ¥uxpldir¥spool¥system¥msgmng.dat

これらのファイルを削除したあとに組み込みDBを開始する場合，エクスプローラーなどの他アプリケーションで「組み込みDB運用ディレクトリ¥tmp」にアクセスしたままの状態で，組み込みDBを開始しないでください。

write

uss_dump

uss_dump_h

uss_dump_d

usm_dump

usm_rmdump

usm_svdump

12

組み込みDBの運用ディレクトリがあるファイルシステムが満杯状態です。

組み込みDBの運用ディレクトリ下のトラブル情報を削除してください。

トラブル情報を削除するには，OSのrmコマンド（Windowsの場合はdelコマンド）を使用してください。

shmat

ommalloc

ommrmalc

22

組み込みDBの共有メモリーがありません（組み込みDBの共有メモリーを削除したおそれがあります）。

OS起動完了前に組み込みDBを操作するコマンドを入力した（/etc/localrcなどのOSの環境ファイルに組み込みDBのコマンドを記述した場合も含む）ことが考えられます。

Windowsの場合，組み込みDB稼働中に，組み込みDB運用ディレクトリ下の作業ファイルを削除したおそれがあります。

組み込みDBの共有メモリーを削除した場合は，システム管理者に連絡してください。

OS起動完了前に組み込みDBのコマンドを実行した場合は，OSの起動完了を待って再度コマンドを実行してください。

OSの環境ファイル/etc/localrcに組み込みDBを操作するコマンドを記述した場合は，OSの起動完了前に実行されるため，エラーとなります。したがって，/etc/localrcには組み込みDBを操作するコマンドを記述しないでください。

Windowsの場合，組み込みDBが異常終了していなければ，強制終了してください。そのあと，組み込みDBのサービスを再開始してください。

なお，組み込みDBの稼働に関係なく実行できるコマンドを実行した場合，このメッセージはエラーとしては無視してください。コマンドは正常に動作しているため，コマンドの実行結果を確認してください。

ommrmalc

24

呼び出し元プロセスに接続される共有メモリー数がシステムの上限値を超えました。

次のオペレーティングパラメタに適切な値を設定してください。

HP-UXの場合：shmseg

Solarisの場合：shminfo_shmseg

Linuxの場合：SHMSEG

AIX 5Lの場合は環境変数EXTSHMにONを設定してください。

shmctl

ommfixed

1

実行者がスーパーユーザーではありません。

組み込みDB運用ディレクトリ/bin下のファイルの所有者が，不当に変更されたことが考えられます。

実行形式ファイル（組み込みDB運用ディレクトリ/bin下にあるpdommfixed）の所有者および所有者の実行権限を確認してください。

所有者がroot，所有者の実行権限がs（ファイルモードが-r-sr-xr-x）でない場合，pdsetupコマンド実行後に組み込みDB運用ディレクトリ/bin下のファイルの所有者が変更されています。スーパーユーザーで組み込みDBの環境を再構築する必要があります。そのあと，組み込みDBを再開始してください。

semget

osysemg

12

Windowsの場合，セマフォ識別子に空きがありません。

組み込みDBが必要とするセマフォ識別子数を見積もって，それより大きい値をシステム環境変数PDUXPLSEMMAXに設定してください。設定後，組み込みDBを終了してサービスを再開始してください。

pdi_osm_get

999

その他の代表的なerrnoについては，「付録B システムコールのリターンコード」を参照してください。

KFPR00754-I

Pdcopy started (L+S)

ajsembdbbackupコマンドの処理を開始しました。

（S）

処理を続行します。

KFPR00756-I

Pdcopy terminated, return code=aa (L+S)

ajsembdbbackupコマンドの処理が次に示すリターンコードの内容で終了しました。

aa：ajsembdbbackupコマンドのリターンコード

0：正常終了

8：異常終了（複写処理中にエラーが発生しましたが，バックアップの取得に成功したものもあります）

12：異常終了（複写処理はすべて失敗しました）

（S）

処理を続行します。

（O）

異常終了の場合は，このメッセージの前に出力したエラーメッセージを参照してエラーの原因を取り除いたあと，再実行してください。

KFPR00764-I

Pdrstr started (L+S)

ajsembdbrstrコマンドの処理を開始しました。

（S）

処理を続行します。

KFPR00765-I

Pdrstr terminated, return code=aa (L+S)

ajsembdbrstrコマンドの内部処理が次に示すリターンコードの内容で終了しました。

aa：ajsembdbrstrコマンド内部処理のリターンコード

0：正常終了

4：警告終了（バックアップファイルまたはアンロードログファイルのクローズエラー，またはバックアップファイル中に回復対象のRDエリアのデータがありません）

8：異常終了（エラーが発生しましたが一つ以上回復に成功したRDエリアがあります）

12：異常終了（すべてのRDエリアの回復に失敗しました）

（S）

処理を続行します。

［対策］

異常終了の場合は，このメッセージの前に出力したエラーメッセージを参照して，エラーの原因を取り除いてください。

KFPR16003-E

aaaaaa error occurred, file=bb....bb (E+L)

ファイルへの入出力エラーが発生しました。

aaaaaa：エラーの発生した処理

Close：クローズ処理

Open：オープン処理

Read：読み込み処理

Reopen：マルチボリュームファイルの2巻目以降のオープン処理

Write：書き込み処理

bb....bb：ファイル名称

（S）

処理を終了します。ただし，ファイルのCloseエラーのときは処理を続行する場合があります。

［対策］

このメッセージに続いて出力されるメッセージを参照して，エラーの原因を取り除き，再度コマンドを実行してください。

KFPR16005-E

Insufficient memory for PROCESS, size=aa....aa (L+S)

ajsembdbbackupコマンドの実行に必要な作業領域を確保しようとしましたが，メモリーが不足しているため確保できません。

aa....aa：確保しようとした領域長（単位：バイト）

（S）

処理を終了します。

［対策］

不要なプロセスを終了するなどしてメモリーの使用量を減らしたあと，再度実行してください。または，OSの実メモリーを増やしてください。

KFPR16014-E

Pdcopy version aa....aa and HiRDB version bb....bb do not match (L+S)

ajsembdbbackup内部で使用しているコマンドのバージョンが組み込みDBのバージョンと異なります。

ajsembdbbackupコマンドの-dオプションで指定しているデータベース領域が，-idオプションに指定している組み込みDBとは別の領域を指定しているおそれがあります。

aa....aa：ajsembdbbackup内部で使用しているコマンドのバージョンリビジョン番号

bb....bb：組み込みDBのバージョンリビジョン番号

（S）

処理を終了します。

（O）

ajsembdbbackupコマンドの-dオプションと-idオプションに指定している値が，ajsembdbbuildコマンドを実行したときの-dオプションと-idオプションの組み合わせと一致していることを確認し，再度実行してください。

KFPR16101-E

File I/O error occurred, reason=aa....aa, func=bb....bb, errno=cc....cc, (dd....dd) (L+S)

ファイルへの入出力処理中にエラーが発生しました。

aa....aa：エラーの理由

File-lock：

使用するファイルは，ほかのユティリティで排他制御されています。そのため，ファイルの読み書きができません。コマンドラインや制御文に指定したファイル名が別のジョブで使用中のファイル名と重複しているか，またはOSのカーネルパラメーターのファイルロック用資源が不足しているおそれがあります。

Invalid-device：

指定したファイルのエントリータイプ（属性）が不正です。ファイル名を指定する必要がある個所にディレクトリ名を指定したり（またはその逆），キャラクタ型スペシャルファイルを使用できないファイルにキャラクタ型スペシャルファイルを割り当てたりしているおそれがあります。

Invalid-path：

パス名が誤っています。

Invalid-permission：

指定したファイルのパーミッションが不正（アクセス権限エラー）です。組み込みDBシステム管理者にファイルアクセス権限を与えていないファイルを使用しているおそれがあります。

No-file：

読み込み用にオープンしようとしたファイルがありません。または書き込み中のファイルが消去されました。

No-space：

書き込むファイルに十分な容量がありません。容量を確保してください。

UNIX版の場合で，ディスク容量が十分な状態でこのエラーになるときは，OSのカーネルパラメーターの制限に該当しているおそれがあります。

bb....bb：エラーが発生した関数名

組み込みDBファイルシステムでエラーを検知した場合はp_f_iosで始まる組み込みDBファイルシステムの関数名

関数使用時以外で検知したエラーの場合は「***」

上記以外の場合はシステム関数名

cc....cc：関数が返却したエラー番号（errno）

組み込みDBファイルシステムでエラーを検知した場合は組み込みDBファイルシステムのエラーコード

OSがエラーを検知した場合はシステム関数が返却したエラー番号（errno：エラー状態を表す外部参照変数）

dd....dd：障害を検知したソースファイル名と行番号

（S）

処理を終了します。

［対策］

次の表に従って対策してください。

エラー要因

対策

組み込みDBファイルシステムでエラーを検知した場合

「付録C 組み込みDBファイルシステムに対するアクセス要求から返されるエラーコード」を参照してエラーの原因を取り除き，再度実行してください。

関数以外でエラーを検知した場合

aa....aaのエラー理由からエラーの原因を取り除き，再度実行してください。

OSがエラーを検知した場合

OSのマニュアルを参照してエラーの原因を取り除き，再度実行してください。

KFPR16203-E

aa....aa error occurred, file=bb....bb (L+S)

ファイルへの入出力エラーが発生しました。

aa....aa：エラーが発生した処理

Close：クローズ処理

Open：オープン処理

Read：読み込み処理

Write：書き込み処理

bb....bb：ファイル名称（システムログファイルの入出力エラーの場合は，ファイルグループ名称）

（S）

処理を終了します。ただし，ファイルのCloseエラーのときは，処理を続行することがあります。

［対策］

このメッセージに続いて出力されるメッセージの説明を参照してエラーの原因を取り除き，再度コマンドを実行してください。ただし，システムログファイルの入出力エラーの場合は，このメッセージの前に出力されるメッセージを参照してください。

KFPR16205-E

Insufficient memory for PROCESS, size=aa....aa (L+S)

ajsembdbrstrコマンドの実行に必要な作業領域を確保しようとしましたが，プロセス固有領域が不足しているため確保できません。

aa....aa：確保しようとした領域長（単位：バイト）

（S）

処理を終了します。

［対策］

大量にメモリーを使用するプロセスがないか確認してください。

大量にメモリーを使用するプロセスがある場合：

該当するプロセスの終了を待って，再度コマンドを実行してください。

大量にメモリーを使用するプロセスがない場合：

次のどれかの方法で，使用できるメモリーに余裕を持たせてください。

同時実行しているプロセスの数を減らす

スワップ領域を増やす

実メモリーを増設する

KFPR16214-E

Pdrstr version aa....aa and HiRDB version bb....bb do not match (L+S)

ajsembdbrstrコマンドの内部で使用しているコマンドのバージョンが組み込みDBのバージョンと異なります。

ajsembdbrstrコマンドの-dオプションで指定しているデータベース領域が，-idオプションに指定している組み込みDBとは別の領域を指定しているおそれがあります。

aa....aa：データベース回復ユティリティのバージョンリビジョン番号

bb....bb：組み込みDBのバージョンリビジョン番号

（S）

処理を終了します。

（O）

ajsembdbrstrコマンドの-dオプションで指定しているデータベース領域が，-idオプションに指定している組み込みDBのものであることを確認してください。

KFPR16301-E

File I/O error occurred, reason=aa....aa, func=bb....bb, errno=cc....cc, (保守情報) (L+S)

ファイルへの入出力処理中に，エラーが発生しました。

aa....aa：エラーの理由

Empty-file：

指定されたファイルは，空（0バイト）です。

File-format：

指定した形式と実際のファイル形式が異なります。指定したファイル名が誤っているか，またはコマンドラインや制御文に指定したファイルの形式と内容が一致していないおそれがあります。

File-lock：

使用するファイルは，ほかのコマンドで排他制御されているため，ファイルの読み書きができません。コマンドラインや制御文に指定したファイル名が，別のジョブで使用中のファイル名と重複しているおそれがあります。UNIX版の場合は，OSのカーネルパラメーターのファイルロック用資源が不足しているおそれがあります。

File-missing：

アンロードログファイルまたはバックアップファイルの指定に誤りがあります。

File-sequence：

指定したアンロードログファイルに不足があります。データベースの回復に使用するバックアップファイルを取得した時点から，ajsembdboplogコマンドでアンロードログファイルを作成した時点までの，すべてのアンロードログファイルがそろっているか確認してください。

Invalid-file：

正しく作成されていないファイルが指定されました。

Invalid-parameter：

指定したパラメーターの組み合わせが不正です。

Invalid-permission：

指定したファイルのパーミッションが不正（アクセス権限エラー）です。AJS管理者にファイルアクセス権限を与えていないファイルを使用しているおそれがあります。

Invalid-path：

パス名が誤っています。

No-file：

読み込み用にオープンしようとしたファイルがありません。または，書き込み中のファイルが削除されました。

No-space：

書き込むファイルに十分な容量がありません。

Unmatch-entry：

ヘッダーがあるファイルに対して，ヘッダー中のエントリーが制御情報ファイルの指定と一致しません。一致しないエントリー名称を括弧の中に表示します。

bb....bb：エラーが発生した関数名

cc....cc：関数が返却したエラー番号（errno）

組み込みDBファイルシステムでエラーを検知した場合は，組み込みDBファイルシステムのエラーコード

関数以外でエラーを検知した場合は「0」

OSがエラーを検知した場合は，システム関数が返却したエラー番号（errno：エラー状態を表す外部参照変数）

dd....dd：障害を検知したソースファイル名と行番号

（S）

処理を終了します。または，コマンドの処理を打ち切ります。

［対策］

次の表に従って対策してください。

エラー要因

対策

組み込みDBファイルシステムでエラーを検知した場合

「付録C 組み込みDBファイルシステムに対するアクセス要求から返されるエラーコード」を参照してエラーの原因を取り除き，再度実行してください。

関数以外でエラーを検知した場合

aa....aaのエラー理由からエラーの原因を取り除き，再度実行してください。

AJS管理者が設定されている環境でInvalid-permissionが出力された場合は，指定したファイルがAJS管理者に対して権限があるか確認してください。

OSがエラーを検知した場合

OSのマニュアルを参照してエラーの原因を取り除き，再度実行してください。

KFPR16318-E

Backup data not found, RDAREA name="aa....aa" (L+S)

指定されたバックアップファイルには，該当するRDエリアのバックアップはありません。

aa....aa：バックアップデータのないRDエリア名

（S）

該当するRDエリアは，バックアップデータを使用しないで回復します。アンロードログファイルの指定があり，該当するRDエリアの更新ログがあれば，ログだけを使用して回復します。

（O）

次の内容を確認して誤りを修正し，再度実行してください。

ajsembdbrstrコマンドを実行する前に，このRDエリアが回復できる状態になっているか確認してください。

バックアップファイルを正しく指定しているか確認してください。

KFPR16330-E

Log was not found when backup aa....aa at bb....bb-cc....cc, server=dd....dd (L+S)

ajsembdbrstrコマンドの-lオプションを指定した場合，回復に必要な期間の情報がアンロードログファイルに含まれていません。

aa....aa：含まれていない日時

started：複写取得開始時点

ended：複写取得終了時点

bb....bb：システムログレコード番号1

cc....cc：システムログレコード番号2

dd....dd：回復対象のサーバ名称

（S）

組み込みDBの回復処理を中断します。

（O）

ajsembdbrstrコマンドの-lオプションを指定した場合，回復に必要な期間の情報が含まれるアンロードログファイルを指定して再度実行してください。必要なアンロードログファイルがない場合は，アンロードログファイルを使用しないでバックアップファイルだけで回復させてください。

KFPR26001-E

Communication "aa....aa" error occurred, code=bbbbb (L+S)

ajsembdbbackupコマンドの実行中に通信エラーが発生しました。

aa....aa：エラーが発生したRPC関連関数の名称

bbbbb：エラーが発生したRPC関連関数のエラーコード

（S）

処理を終了します。

［対策］

「付録B システムコールのリターンコード」を参照してエラーの原因を取り除き，再度実行してください。なお，組み込みDBシステム管理者が対処できないエラーが発生している場合は，システム管理者に連絡してください。

KFPR26006-E

Invalid parameter aa....aa exists at -b option in command line (L+S)

コマンドラインのオプション中に不正なパラメタがあります。リスト用RDエリアの場合は，複写・回復の対象になりません。

aa....aa：不正なパラメタ

b：オプション名

（S）

コマンドラインの解析終了後，処理を中断します。ただし，次の条件をすべて満たす場合は処理を続行します。

-Jオプションおよび-rオプションを指定している

メッセージKFPR26061-Wが出力されている

［対策］

コマンドラインの指定を修正し，再度実行してください。

KFPR26012-E

HiRDB file aa....aa error, errno=bb....bb, HiRDB file name=cc....cc (L+S)

cc....ccで示すファイルに，aa....aaのエラーが発生しました。

aa....aa：エラーの内容

close：ファイルのクローズ

create：ファイルの作成

fstat：ファイル情報の取得

open：ファイルのオープン

read：ファイルの読み込み

write：ファイルの書き込み

expand：ファイルの拡張

reopen：マルチファイル時の二つ目のファイル以降のオープン

bb....bb：エラーコード

0：要求したサイズの読み出しまたは書き込みができませんでした。

0以外：「付録C 組み込みDBファイルシステムに対するアクセス要求から返されるエラーコード」を参照してください。

cc....cc：エラーの発生したファイル名

（S）

バックアップ用のファイルの場合は，処理を中断します。ただし，ほかのバックアップファイルがある場合，または次の条件をすべて満たす場合は処理を続行します。

該当するファイルが，RDエリアを構成する組み込みDBファイルである

-Jオプションを指定している

エラーの内容がopenまたはcloseである

メッセージKFPR26061-Wが出力されている

ほかに処理されていないRDエリアがある

［対策］

ファイルがデータベース用の場合

該当するRDエリアを回復して，再度実行してください。

ファイルがバックアップ用の場合

「付録C 組み込みDBファイルシステムに対するアクセス要求から返されるエラーコード」を参照して，エラーの原因を取り除き，再度実行してください。

エラーコードが-1556または-1562の場合は，次の原因が考えられます。

エラーコード

原因

-1556

組み込みDBファイルが初期割り当てサイズを超えたため，増分割り当てサイズで拡張しようとしたが失敗しました。

該当する組み込みDBファイルシステム領域の増分回数指定を超えて拡張しようとしました。

該当する組み込みDBファイルが，上限（23回）を超えて拡張しようとしました。

-1562

該当する組み込みDBファイルシステム領域の種別がUTLではありません。

原因が特定できない場合には，システム管理者に連絡してください。

KFPR26017-E

Insufficient memory in message buffer pool due to concurrent execution of "pdcopy" (L+S)

ajsembdbbackupコマンドを同時実行するときに，ユティリティサーバ用のメッセージ格納バッファープールのメモリーが，一時的に不足しました。なお，該当するエラーの発生に伴って，メッセージKFPS00854-Wが出力されることがあります。しかし，この場合はサーバ障害ではありません。

（S）

処理を終了します。

（O）

現在実行中のajsembdbbackupコマンドの実行完了後，再度実行してください。

KFPR26021-E

Unable to output result of pdcopy (L+S)

このメッセージの前に出力されたエラーが原因で，ajsembdbbackupコマンドの処理結果を出力できません。

（S）

処理を終了します。

［対策］

エラーの原因を取り除き，再度実行してください。ただし，ほかのエラーが発生していないときは，バックアップ処理は終了しています。そのため，実行結果が不要の場合は再実行する必要はありません。

KFPR26022-I

Output result of pdcopy to aa....aa (L+S)

ajsembdbbackupコマンドの処理結果をファイルaa....aaに出力します。

aa....aa：出力するファイル名

（S）

処理を終了します。

KFPR26072-E

Invalid time stamp found, RDAREA name=aa....aa, file name=bb....bb, offset=cc....cc, time stamp=(dd....dd,ee....ee) (L+S)

ページ内タイムスタンプが不正であるページを見つけました。

aa....aa：RDエリア名

bb....bb：組み込みDBファイル名。後ろから64バイトを表示します。

cc....cc：タイムスタンプが不正であるページの，組み込みDBファイルの先頭からの相対レコード位置。10進数で表示します。

dd....dd：ページ先頭にあるタイムスタンプ。日時形式YYYY/MM/DD HH:MM:SSに変換して表示します。

ee....ee：ページ後尾にあるタイムスタンプ。日時形式YYYY/MM/DD HH:MM:SSに変換して表示します。

（S）

処理を終了します。

（O）

ajsembdbbackupコマンドに-sオプションを指定してバックアップを取得している場合

バックアップ対象ページが出力中のためバックアップ取得に失敗しました。ajsembdbbackupコマンドを再実行してください。

ajsembdbbackupコマンドに-sオプションを指定しないでバックアップを取得している場合

表示されたRDエリアの領域が壊れています。前回取得したバックアップを使用して回復する必要があります。

KFPR26201-E

Communication "aa....aa" error occurred, code=bbbbb (L+S)

ajsembdbrstrコマンドの実行中に通信エラーが発生しました。

aa....aa：エラーが発生したRPC関連関数の名称

bbbbb：エラーが発生したRPC関連関数のエラーコード

（S）

処理を終了します。

［対策］

「付録B システムコールのリターンコード」を参照してエラーの原因を取り除き，再度実行してください。

KFPR26203-E

System call error, func=aa....aa, errno=bbb (L+S)

内部処理でエラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

bbb：保守情報

（S）

処理を終了します。

［対策］

前後に出力されているメッセージの対処方法に従ってください。

KFPR26212-E

HiRDB file aa....aa error, errno=bb....bb, HiRDB file name=cc....cc (L+S)

cc....ccで示すファイルに，aa....aaのエラーが発生しました。

aa....aa：エラーの内容

close：ファイルのクローズ

create：ファイルの作成

fstat：ファイル情報の取得

open：ファイルのオープン

read：ファイルの読み込み

write：ファイルの書き込み

expand：ファイルの拡張

bb....bb：エラーコード

0：要求したサイズの読み出しまたは書き込みができませんでした。

0以外：「付録C 組み込みDBファイルシステムに対するアクセス要求から返されるエラーコード」を参照してください。

cc....cc：エラーの発生したファイル名

（S）

ファイルがデータベース用の場合

該当するRDエリアの回復処理をスキップして，ほかのRDエリアの回復処理を続行します。

ファイルがバックアップ用の場合

回復処理を中断します。

（O）

ファイルがデータベース用の場合

ajsembdbbuildコマンドで組み込みDBを再構築したあと，再度実行してください。

ファイルがバックアップ用の場合

ほかのバックアップファイルを用いて，再度実行してください。

エラーの内容がwriteで，エラーコードが0の場合は，OSのファイルシステムの容量不足が考えられます。

KFPR26217-E

Insufficient memory in message buffer pool due to concurrent execution of "pdrstr" (L+S)

ajsembdbrstrコマンドを同時実行したときに，ユティリティサーバ用のメッセージ格納バッファープールのメモリーが一時的に不足しました。なお，該当するエラーの発生に伴って，メッセージKFPS00854-Wが出力されることがあります。しかし，この場合はサーバ障害ではありません。

（S）

処理を終了します。

（O）

現在実行中のajsembdbrstrコマンドの実行完了後，再度実行してください。

KFPR26220-E

System manager "aa....aa" failed, return code=bb....bb (L+S)

システム関連の"aa....aa"関数エラーが発生しました。

aa....aa：エラーが発生したシステム関連関数の名称

bb....bb：エラーが発生したシステム関連関数のエラーコード

（S）

処理を終了します。

［対策］

エラーが発生したシステム関数の名称がpdi_omm_attachで，そのエラーコードが-144の場合

次のどちらかの要因が考えられます。-mhオプションに正しいホスト名称を指定して，再度実行してください。

-mhオプションでホスト名称を省略していて，指定したマスタディレクトリ用RDエリアがajsembdbrstrコマンドを入力したサーバホストにない

-mhオプションで指定したホスト名称のサーバホストにマスタディレクトリ用RDエリアがない

その他の場合

「付録B システムコールのリターンコード」を参照してエラーの原因を取り除き，再度実行してください。

KFPR26221-E

Unable to output result of pdrstr (L+S)

このメッセージの前に出力されたエラーが原因で，ajsembdbrstrコマンドの処理結果を出力できません。

（S）

処理を終了します。

［対策］

エラーの原因を取り除き，再度実行してください。ただし，ほかのエラーが発生していないときは回復処理が終了しているため，実行結果が不要な場合は再度実行する必要はありません。

KFPR26222-I

Output result of pdrstr to aa....aa (L+S)

ajsembdbrstrコマンドの処理結果をファイルaa....aaに出力します。

aa....aa：出力するファイル名称

（S）

処理を続行します。

KFPR26226-E

SystemID of aa....aa is invalid (L+S)

aa....aaのシステムIDが稼働中の組み込みDBと一致していません。このため，データベースを回復できません。

aa....aa：ファイル種別

backup file：バックアップファイル

sys log file：システムログファイル

unload log file：アンロードログファイル

（S）

処理を終了します。

［対策］

次に示すどれかの処置をしてください。

バックアップファイルまたはアンロードログファイルの場合

正しいファイルを指定して，再度実行してください。

システムログファイルの場合

システムログが破壊されたおそれがあります。ajsembdbbuildコマンドで組み込みDB環境を再構築したあと，ajsembdbbackupコマンドで取得したバックアップで回復を行ってください。

KFPR26227-E

-l or -d option is not specified for backup file with -M s option (L+S)

-M sオプションを指定して取得したバックアップファイルを使用して回復するときに，アンロードログファイルを指定していません。

（S）

処理を終了します。

［対策］

-lを指定している場合：

アンロードログファイルを指定して，再度実行してください。

-dを指定している場合：

アンロードログファイルが格納されているディレクトリを指定して，再度実行してください。

KFPR26229-E

To recover Master RDAREA, pdstart should be executed with -r option (L+S)

マスタディレクトリ用RDエリアの回復時は，組み込みDBをajsembdbstartコマンドに-rオプションを指定して開始してください。

（S）

処理を終了します。

（O）

組み込みDBをajsembdbstopコマンドで終了させてajsembdbstartコマンドに-rオプションを指定し，開始し直したあとに実行してください。

KFPR26270-W

Log information，specified log Run ID=aa....aa Gen No=bb....bb，log Run ID=cc....cc Gen No=dd....dd in RDAREA name="ee....ee" (L)

ajsembdbrstrコマンドの-lオプションに，データベースの回復に必要なアンロードログファイルがすべて指定されていません。RDエリアに格納されているログ情報と，ajsembdbrstrコマンドの-lオプションで指定したアンロードログファイルのログ情報を表示します。

注意事項

次に示す方法でバックアップを取得した場合は，データベースの回復に必要なアンロードログファイルがすべて指定されていてもこの警告メッセージが出力されます。その場合は，この警告メッセージを無視してください。

組み込みDBを正常終了したあとにバックアップを取得した場合

次回の正常開始以降に使用したシステムログを格納した全アンロードログファイルを-lオプションに指定しても，この警告メッセージが出力されます。

ajsembdbbackupコマンド実行時に，ジョブネットの更新など，スケジューラーサービスのデータベースが更新されていた場合

システムログファイルのスワップ以降に使用したシステムログを格納した全アンロードログファイルを-lオプションに指定しても，この警告メッセージが出力されます。

aa....aa：-lオプションの先頭に指定したアンロードログファイル※1のログ情報（システムログファイルのログサーバランID）

bb....bb：-lオプションの先頭に指定したアンロードログファイル※1のログ情報（システムログファイルの世代番号）

cc....cc：RDエリアに格納されているログ情報（システムログファイルのログサーバランID）ID※2

dd....dd：RDエリアに格納されているログ情報（システムログファイルの世代番号）※2

ee....ee：RDエリア名称

注※1　先頭のアンロードログファイルが対象になります。

注※2　組み込みDBの正常終了時に，ログ情報をRDエリアに格納します。

［対策］

ajsembdbrstrコマンドの-lオプションに，データベースの回復に必要なアンロードログファイルをすべて指定してください。cc....ccおよびdd....ddを参照して，必要なアンロードログファイルを指定して再実行してください。

KFPR26272-W

No unload log file in specified directory, directory name = aa....aa (S+L)

指定ディレクトリ下には，アンロードログファイルがありません。

aa....aa：ディレクトリ名（100文字を超える場合，後ろから100文字を出力します）

（S）

処理を続行します。

［対策］

ディレクトリ名aa....aaを確認してください。ディレクトリ名が誤っている場合は，誤りを訂正して再度実行してください。

KFPR26273-E

Error occurred directory analysis, directory name = aa....aa (S+L)

ディレクトリ名aa....aaの解析時にエラーが発生しました。

aa....aa：ディレクトリ名（100文字を超える場合，後ろから100文字を出力します）

（S）

処理を終了します。

［対策］

指定したディレクトリ名が正しいかを確認してください。ディレクトリ名が誤っている場合は，誤りを訂正して再度実行してください。

KFPR26280-E

Specified backup file invalid. filename=aa....aa, code=bb....bb (S+L)

指定したバックアップファイルは不正です。

aa....aa：エラーとなったバックアップファイルの名称（100文字を超える場合，バックアップファイル名の後ろから100文字だけ出力します）。

bb....bb：エラー要因

other：ajsembdbbackupコマンド以外で取得したバックアップファイル

error：pdcopyで取得したバックアップであるが，エラー（リターンコード12）で終了しているバックアップファイル

（S）

処理を終了します。

（O）

正しいバックアップファイル名を指定して，再度実行してください。

KFPS00615-W

Multi-connection address definition invalid, reason code=aa, hostname=bb....bb (L)

組み込みDBのシステム共通定義ファイルの指定内容に誤りがあります。

aa：保守情報

bb....bb：指定誤りがあったホスト名

（S）

組み込みDBの開始処理を続行します。

このメッセージが出力されたホストには，JP1/AJS3連携製品からは接続できません。

（O）

組み込みDBを正常終了したあと，組み込みDBのシステム共通定義ファイルを変更して，組み込みDBを再起動してください。

KFPS00705-E

Error found while analyzing definition file (L)

組み込みDBのシステム定義ファイルの解析中にエラーを検出しました。

（S）

組み込みDBの開始を待っています。

［対策］

組み込みDBのシステム定義ファイルが不当に変更されていないか確認してください。変更されている場合は，元の状態に戻してからajsembdbstartコマンドを実行してください。

このメッセージの前後に別のメッセージが出力されている場合は，そのメッセージも参照してください。エラーの要因が取り除けない場合は，システム管理者に連絡してください。

KFPS00715-E

Unable to continue processing serious error occurred (reason code=aaa). enter pdrpause (E+L)

組み込みDBの処理を続行できないエラーが発生しました。

aaa：要因コード

1：組み込みDBのインストール環境に問題があります。

2：メモリー不足が発生しました。

3，4，5，8，9，10，11，13，14，15，42，43，44，101，102，103，104，105：組み込みDBのシステムファイルへのアクセスに失敗しました。

6：システム時刻の取得処理が失敗しました。

7：組み込みDBの再開始処理で組み込みDBが30分以内に3回連続で異常終了しました。

20：組み込みDBのシステム定義に誤りがあります。

（S）

処理を終了します。

［対策］

次の手順に従って対策してください。

このメッセージの出力後に，ajsembdbstartコマンドが終了していない場合，ajsembdbstop -fコマンドを実行して終了させてください。

このメッセージの前後に別のメッセージが出力されている場合は，そのメッセージも参照してください。

要因コードに対応した障害要因を取り除いてください。

1：

・組み込みDBのインストールが正常終了しているか確認してください。

・UNIX版の場合，/etc/inittabファイルが不当に変更されていないか確認してください。

2：

・稼働しているプロセスの状態を確認し，見積もり値以上のメモリーがあるか確認してください。

3，4，5，8，9，10，11，13，14，15，42，43，44，101，102，103，104，105：

・組み込みDBのシステムファイルが不当に変更されていないか確認してください。

6：

・OSの稼働状況に問題がないか（リソース不足などが発生していないか）を確認してください。

7：

・組み込みDBのシステムログファイルがすべて満杯となり，上書きできない状態になっていないか確認してください。

・同一ホスト内のほかの組み込みDB環境との設定内容（各ディレクトリ，ポート番号など）が重複していないか確認してください。

・UNIX版の場合，OSと組み込みDBとの文字コード種別の設定が一致しているか確認してください。

20：

・組み込みDBのシステム定義ファイルが不当に変更されていないか確認してください。

UNIX版の場合は，ajsembdbstart -Rコマンドを実行してください。

Windows版の場合は，組み込みDBのサービス（JP1/AJS3 Database セットアップ識別子名）を再開始してください。サービスが停止していない場合は，サービスをいったん停止したあと，再度サービスを開始してください。

組み込みDBが自動起動しない場合は，ajsembdbstartコマンドを実行してください。

以上の手順で対処できない場合は，システム管理者に連絡してください。

KFPS00993-I

Accepted process abnormal end request. PID=aa....aa, TRNGID=bb....bb, TRNBID=cc....cc, REQUEST=dd....dd (L)

次に示すどれかの場合に，出力されることがあります。

組み込みDBシステムが異常終了した。

組み込みDBへのアクセス処理でエラーが発生した。

ajsembdbcancelコマンドによって，組み込みDB操作コマンドの処理を中断した。

aa....aa：保守情報

bb....bb：保守情報

cc....cc：保守情報

dd....dd：保守情報

（S）

該当する処理を終了します。

［対策］

通常はこのメッセージを無視してください。なお，ほかにJP1/AJS3で出力されたエラーメッセージがある場合は，それらのメッセージに従って対策してください。

KFPS01040-E

aa....aa error occurred in physical status file bb....bb. reason code=cc....cc (E+L)

組み込みDBのシステムファイルbb....bbへのアクセス時にエラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

bb....bb：システムファイルのパス名

cc....cc：理由コード

（S）

ほかのシステムファイルに切り替えて処理を続行します。

［対策］

次に示す理由コードから原因を特定し，対策してください。

理由コード

原因

対策

0000000006

ファイルがありません。

組み込みDB環境構築時に指定したディレクトリに，システムファイルがあるか確認してください。

0000000020

アクセス権限がありません。

組み込みDB環境構築時に指定したディレクトリおよび作成されているシステムファイルに，アクセス権限があるか確認してください。

0000000021

アクセス権限がありません。

組み込みDB環境構築時に指定したディレクトリおよび作成されているシステムファイルに，アクセス権限があるか確認してください。

0000000022

排他エラー（他プロセスで使用中）が発生しました。

しばらく待ってから再度実行してください。

クラスタ構成時には，実行系および待機系の両方から共有ディスク上のシステムファイルにアクセスしていないか確認してください。

0000000023

システム資源（ファイルロック）不足が発生しました。

OSのシステムパラメーターを見直してください。

0000000024

アクセス権限がありません。

組み込みDB環境構築時に指定したディレクトリおよび作成されているシステムファイルに，アクセス権限があるか確認してください。

0000000025

システム資源（ファイルディスクリプタ）不足が発生しました。

OSのシステムパラメーターを見直してください。

0000000026

ファイルがありません。

組み込みDB環境構築時に指定したディレクトリに，システムファイルがあるか確認してください。

0000000027

入出力エラーが発生しました。

ディスク障害などのOS上の障害が発生していないか確認してください。組み込みDB環境構築時に指定したディレクトリにアクセスできるか確認してください。

0000000028

メモリー不足が発生しました。

OSのシステムパラメーターを見直してください。

0000000029

ファイルがありません。

組み込みDB環境構築時に指定したディレクトリに，システムファイルがあるか確認してください。

0000000030

UNIX版の場合はキャラクタ型スペシャルファイルのオープン数オーバー，Windows版の場合はファイルのオープン数オーバーが発生しました。

OSのシステムパラメーターを見直してください。

0000000031

ファイル名が不正です。

次に示す原因が考えられます。

ファイル名に使用できない文字を指定しています。

ファイル名の長さが制限値を超えました。

組み込みDB環境構築時に指定したディレクトリ名称を確認してください。

0000000037

ファイルがありません。

組み込みDB環境構築時に指定したディレクトリに，システムファイルがあるか確認してください。

KFPS01150-E

Auto log unload service terminated. server=aa....aa:create dir=bb....bb:reason=cccc (L)

aa....aaサーバで自動ログアンロード機能を停止しました。

aa....aa：組み込みDBサーバ名

bb....bb：アンロードログファイル作成ディレクトリ名

cccc：障害の内容を表す理由コード

1660：全アンロードログファイル作成ディレクトリでシステムログファイルのアンロード処理に失敗しました。

1661：自動ログアンロード処理のプロセス生成に失敗しました。

1664：作成しようとしたアンロードログファイルが他プロセスで使用中です。

（S）

処理を続行します。

［対策］

次に示すどれかの処置をしてください。

理由コードが1660の場合

アンロードログファイル作成ディレクトリの空きディスク容量が不足している，ディレクトリが作成されていない，またはディスク障害が発生しています。空きディスク容量を確保する，ディレクトリを作成する，またはディスク障害を回復してください。そのあと，ajsembdboplog -rコマンドを実行するか，または組み込みDBを再度正常開始して自動ログアンロード機能を再開してください。

理由コードが1661の場合

サーバホストで実行できるプロセスの最大実行数を確認して不要なプロセスを終了してください。また，メモリなどのシステムリソースに空きがあるかを確認してください。

理由コードが1664の場合

アンロードログファイル作成先ディレクトリ内のファイルを操作しているプロセスがあるかどうかを確認してください。そのあと，ajsembdboplog -rコマンドを実行するか，または組み込みDBを再度正常開始して自動ログアンロード機能を再開してください。

上記以外の場合

次に示す資料を取得してシステム管理者に連絡してください。

・組み込みDB運用ディレクトリ/spoolまたは組み込みDB運用ディレクトリ¥spool下の全ファイル

・システム定義ファイル

・Windowsイベントログまたはsyslog

・ajsembdbstatus -lコマンドの実行結果

KFPS01153-I

Auto log unload service restart. server=aa....aa:create dir=bb....bb:reason=cccc (L)

組み込みDBの自動ログアンロード機能を再開します。

aa....aa：保守情報

bb....bb：アンロードログファイル作成ディレクトリ名

cccc：理由コード

1662： ajsembdboplog -rコマンドを実行して自動ログアンロード機能を再開しました。

（S）

処理を続行します。

KFPS01154-I

Auto log unload service stopped. server=aa....aa:create dir=bb....bb:reason=cccc (L)

組み込みDBの自動ログアンロード機能を停止しました。

aa....aa：保守情報

bb....bb：アンロードログファイル作成ディレクトリ名

cccc：理由コード

1662： ajsembdboplog -tコマンドを実行して自動ログアンロード機能を停止しました。

（S）

処理を続行します。

KFPS01200-E

Failure to open aaaa(xx....xx)log file. element file: bb....bb, system A/B: c,reason code=dddd-ee (L)

組み込みDBシステムファイルのオープンに失敗しました。

aaaa：ファイル種別

sys：システムログファイル

xx....xx：保守情報

bb....bb：ファイル名

c：系種別

a：A系

b：B系

dddd：理由コード

ee：保守情報

理由コードと対策を表に示します。

（S）

障害が発生したファイルを閉塞し，処理を続行します。

［対策］

理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

組み込みDBシステム管理者の処置

101

メモリー不足が発生しました。

メモリーの再見積もりをしてください。

201

ファイル名が不正です。

次の原因が考えられます。

ファイル名に使用できない文字を指定している

ファイル名の長さが制限値を超えた

ファイル名を正しく指定し直し，再度コマンドを実行してください。

203

組み込みDBシステムファイルがありません。

組み込みDB環境構築時の内容を見直してください。

207

ファイルのオープン数オーバーが発生しました。

OSのシステムパラメーターを見直してください。

208

アクセス権限がありません。

組み込みDB環境構築時に指定したディレクトリおよび作成されているシステムファイルに，アクセス権限があるか確認してください。

209

入出力エラーが発生しました。

ディスク障害などのOS上の障害が発生していないか確認してください。組み込みDB環境構築時に指定したディレクトリにアクセスできるか確認してください。

210

組み込みDBのシステムファイルが不整合となっています。

組み込みDB環境を再構築してください。再構築してもエラーの要因が取り除けない場合は，システム管理者に連絡してください。

211

アクセス権限がありません。

組み込みDB環境構築時に指定したディレクトリおよび作成されているシステムファイルに，アクセス権限があるか確認してください。

212

ファイルがありません。

組み込みDB環境構築時に指定したディレクトリに，システムファイルがあるか確認してください。

218

219

指定されたファイルはログファイルとして使用できないファイルです。

別のファイルを使用してください。新たにファイルが必要な場合は，ajsembdbaddlogコマンドで追加してください。

220

指定されたファイルはログファイルではありません。

組み込みDB環境構築時の内容を見直してください。

221

ロックセグメント不足が発生しました。

OSのシステムパラメーターを見直してください。

222

排他エラー（他プロセスで使用中）が発生しました。

しばらく待ってから再度実行してください。

クラスタ構成時には，実行系および待機系の両方から共有ディスク上のシステムファイルにアクセスしていないか確認してください。

KFPS01202-E

Failure to write to aaaa(xx....xx) log file. element file: bb....bb, system A/B: c,reason code=dddd-ee (L)

組み込みDBシステムファイルの書き込みに失敗しました。

aaaa：ファイル種別

sys：システムログファイル

xx....xx：保守情報

bb....bb：ファイル名

c：系種別

a：A系

b：B系

dddd：理由コード

209：入出力エラーが発生しました。

ee：保守情報

（S）

障害となったファイルを閉塞し，処理を続行します。

［対策］

次に示す処置をしてください。

理由コードが209の場合

ディスク障害などのOS上の障害が発生していないか確認してください。組み込みDB環境構築時に指定したディレクトリにアクセスできるか確認してください。

KFPS01220-E

Request to swap aaaa(xx....xx) log file unable to be executed because there is no standby log file group available. (L)

システムログのスワップ要因が発生しましたが，スワップ先にできるシステムログファイルがありません。

スワップ先にできるシステムログファイルがない原因を次に示します。

待機中のシステムログファイルがない場合

待機中のシステムログファイルグループが次の場合

アンロード待ち状態

上書きできない状態（該当するシステムログファイルに対応するシンクポイントダンプを取得中です）

組み込みDBの回復処理でリード中

コマンド処理で使用中

aaaa：保守情報

xx....xx：保守情報

（S）

組み込みDBシステムを停止します。

［対策］

次に示すどれかの対策を実施してください。

自動ログアンロード機能が停止している場合は，停止した原因を取り除く。

システムログファイルをアンロードする。

システムログファイルを追加する。

システムログファイルを使用できる状態にする。

KFPS01228-W

Error occurred aaaa(bb....bb) log for waiting syncpoint acquisition opportunities. reason code=cccc (L)

組み込みDBの内部処理完了待ちで，タイムアウトが発生しました。

aaaa：保守情報

bb....bb：保守情報

cccc：保守情報

（S）

処理を続行します。

［対策］

ajsembdbbackupコマンド実行時にこのメッセージが出力された場合は，しばらく待ってから再度実行してください。再度実行してもこのメッセージが出力される場合，またajsembdbbackupコマンド実行時以外に出力された場合には，システム管理者に連絡してください。

KFPS01251-E

aaaa（xx....xx） log file group bb....bb is in invalid state； change file group state. (L)

aaaa（xx....xx）のログファイルグループbb....bbは，状態が不正です。ファイルグループの状態を変更してください。

このログファイルグループは前回オンラインで障害が発生したため，ログファイルグループの状態が不正です。この状態のままでは，ログ情報を取得できません。ajsembdboplogコマンドの-g，-oオプションでログファイルのアンロードを実行してください。これによって，ログファイルグループの状態がアンロード済みに変更されます。

aaaa：ログファイル種別

sys：システムログファイル

xx....xx：組み込みDBのサーバ名

bb....bb：ログファイルグループの状態が不正なログファイルグループ名

（S）

ログサービス機能の開始処理を続行します。

（O）

ajsembdboplogコマンドを実行してログ情報を取得してファイルグループ状態を変更してください。ajsembdboplogコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsembdboplog」を参照してください。

KFPS01256-E

No standby file groups of aaaa(xx....xx) log are available. (L)

使用できるシステムログファイルグループがありません。

aaaa：保守情報

xx....xx：保守情報

（S）

組み込みDBの開始処理を中止します。

［対策］

メッセージKFPS01220-Eの［対策］を参照してください。

KFPS01271-I

Unloading comleted. generation number=aa....aa, start block number=bb....bb, end block number=cc....cc (E+L)

アンロードが終了しました。アンロードしたブロック番号の範囲を示します。

aa....aa：アンロード元ログファイルグループの世代番号

bb....bb：アンロード済み先頭ブロック番号

cc....cc：アンロード済み最終ブロック番号

注

cc....ccは，アンロードしたログブロックがない場合，「********」が表示されます。なお，このメッセージは自動ログアンロード機能使用時にだけ表示されます。

KFPS01277-E

Log point information is invalid. info=aaaa (L)

組み込みDBのリストア時に環境の不正を検知しました。

aaaa：保守情報

（S）

処理を続行します。

［対策］

次に示す項目について，調査および対策を実施してください。

ajsembdbrstrコマンドに指定したバックアップファイルが誤っていないか確認してください。

上記に該当しない場合は，システム管理者に連絡してください。

KFPS01278-W

Failure to processing log file group. type：aaa(bb....bb),file group：cc....cc,reason code=dddd-ee (L)

bb....bbサーバが使用するcc....ccログファイルグループは，ddddに示す理由でファイルの状態を参照できないため，処理対象から除外します。

aaa：ログ種別（sys，またはlar）

bb....bb：組み込みDBサーバ名称

cc....cc：ファイルグループ名称

dddd：理由コード

209：ログファイルの入出力エラー

213：ログファイルのオープンエラー

215：ログファイルの入力不可

222：他プロセスでこのファイルグループを使用中

1601：対象ログファイルなし

ee：システム保守情報

（S）

処理を続行します。該当するログファイルグループは，処理の対象から除外します。

（O）

該当するログファイルを使用していない場合，特に問題ありません。

ajsembdbrstrコマンド実行時

バックアップ取得から現在までの間に該当するログファイルを使用している場合，データベースが正しく回復できないことがあります。メッセージKFPS01279-Wが出力されている場合，その内容も考慮し，管理者に連絡して対策したあとに再度実行してください。

それ以外の場合

理由コードに従って対策をしたあとに再度コマンドを実行してください。また，メッセージKFPS01279-Wが出力されている場合は，メッセージで出力された障害を対策したあとに再度コマンドを実行してください。

［対策］

該当するログファイルがajsembdbrstrコマンドの実行に不要な場合，特に問題ありません。該当するログファイルが上記コマンドの実行に必要な場合，次に示す項目について，調査および対策を実施してください。

該当するログファイルグループに障害が発生した，または該当するログファイルグループをオンラインで使用後，初期化している場合，ログファイルが回復できる場合，回復後に再度実行してください。

サーバ定義中のログファイルに関する記述が誤っていないかを確認し，誤っている場合には，正しく訂正したあとに再度実行してください。

上記に該当しない場合は，システム管理者に連絡してください。

KFPS01279-W

Unable to use log file. element file：aa....aa, system A/B：b,reason code=cccc-dd (L)

aa....aaログファイルは，ccccに示す理由でファイルの状態を参照できません。処理対象から除外します。

aa....aa：ログファイル名称

b：障害が発生した系（a，またはb）

cccc：理由コード

dd：システム保守情報

（S）

処理を続行します。該当するログファイルは，処理の対象から除外します。

（O）

該当するログファイルを使用していない場合，特に問題ありません。このメッセージの直後に，該当するログファイルが属するファイルグループについてメッセージKFPS01278-Wが出力されていない場合，問題ありません。上記に該当しない場合，理由コードの内容から原因を調査し，管理者に連絡してください。

［対策］

該当するログファイルがajsembdbrstrコマンドの実行に不要な場合，特に問題ありません。該当するログファイルが上記コマンドの実行に必要な場合，理由コードの内容から原因を調査し，メッセージKFPS01278-Wに記述した内容に従って回復して，再度実行してください。理由コードを次に示します。

理由コード

意味

オペレーターの処置

組み込みDBシステム

管理者の処置

101

メモリー不足が発生しました。

現在実行中のプロセスの終了を待って，再度コマンドを実行してください。

メモリーの見積もりをし直してください。

201

ファイル名が不正です。

次に示す原因が考えられます。

パス名に使用できない文字を指定しています。

組み込みDBファイル名の長さが制限（30文字）を超えました。

ファイル名を正しく指定し直し，再度コマンドを実行してください。

−

202

指定したパスの 組み込みDBファイルシステム領域名が， 組み込みDBファイルシステム領域ではありません。

指定したパスの 組み込みDBファイルシステム領域名を見直して，再度コマンドを実行してください。

pdlogadpfオペランドのファイルの指定を見直してください。

203

指定したパスの装置が組み込みDBファイルシステム用に初期化されていません。

−

207

指定したパスの 組み込みDBファイルシステム領域のオープンで，上限値オーバーが発生しました。

−

208

指定したパスの 組み込みDBファイルシステム領域に対し，アクセス権限がありません。

組み込みDBファイルのアクセス権限について確認してください。

pdlogadpfオペランドのファイルの指定を見直してください。

209

入出力エラーが発生しました。

入出力エラーが発生した原因を調査し，対策してください。

−

210

組み込みDBファイルシステムのバージョンが一致していません。

−

pdlogadpfオペランドのファイルの指定を見直してください。

211

指定したファイルに対するアクセス権限がありません。

ログのアクセス権限について確認してください。

−

212

指定したファイルがありません。

−

pdlogadpfオペランドのファイルの指定を見直してください。

221

ロックセグメント不足が発生しました。

OSのシステム起動時に，指定したレコードロックセグメント数を見直してください。

222

該当するシステムログファイルは他プロセスで使用中です。

該当するシステムログファイルまたはそのファイルグループの運用状態を確認し，再度コマンドを実行してください。

−

603

ファイル上の管理情報が破壊されています。

このファイルを初期化してください。

605

ファイル上のファイル構成が現ファイル構成と異なります。ファイル構成を変更したおそれがあります。

組み込みDBシステム管理者に連絡し，ファイル構成を変更していないか確認してください。ファイル構成を変更していない場合は，このファイルを初期化してください。

定義を調べ，該当するファイルを使用するファイルグループ，およびシステムログファイルを変更していないかどうか，確認してください。ファイル構成を変更している場合，定義上のファイル構成を元に戻してください。

1607

ファイルは組み込みDBで未使用です。

該当するファイルグループを見直してください。

−

（凡例）

−：該当しません。

KFPS01286-E

Unable to perform swapping because no standby log file group is available. (E)

スワップ先のシステムログファイルがないため，スワップできません。

（S）

コマンドの処理を中止します。

（O）

次の対策のどれかを実施し，必要に応じて再度コマンドを実行してください。

自動ログアンロード機能が停止している場合は，停止した原因を取り除いてから自動ログアンロード機能を再度開始してください。

ajsembdbaddlogコマンドでシステムログファイルを追加してください。

ajsembdbaddlogコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsembdbaddlog」を参照してください。

KFPS01390-W

Unable to expand sys(aa....aa) log file, file group=bb....bb, system A/B=c, reason=dd....dd (L)

システムログファイルを拡張できません。以後，該当するシステムログファイルを拡張対象から外します。

aa....aa：保守情報

bb....bb：システムログファイル名

c：系種別

a：A系　b：B系

dd....dd：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

（S）

処理を続行します。

（O）

理由コード一覧を参照して対策してください。

［対策］

次に示す理由コード一覧を参照して対策してください。

理由コード

意味

オペレーターの処置

組み込みDBシステム

管理者の処置

101

メモリー不足が発生しました。

なし

メモリー所要量を見直してください。

205

ディスクが満杯です。

なし

ディスクの空き容量を確保してください。

209

入出力エラーが発生しました。

このメッセージの前後に出力されたメッセージを参照して原因を特定し，対策してください。

該当するシステムログファイルを再び拡張対象に含める場合は，組み込みDB環境を再構築してください。

221

ロックセグメントが不足しています。

なし

OSのカーネルパラメーターを見直してください。

1691

追加したシステムログファイルのサイズが上限ファイルサイズを超えています。

なし

多数のユニットを対象とする操作は，複数回に分けて実行するなどの負荷分散を検討してください。今後，ジョブ運用量の更なる増加が見込まれる場合は，より大きい規模の組み込みDB環境の構築を検討してください。

1694

システムログファイルのサイズが上限ファイルサイズに達しました。

なし

多数のユニットを対象とする操作は，複数回に分けて実行するなどの負荷分散を検討してください。今後，ジョブ運用量の更なる増加が見込まれる場合は，より大きい規模の組み込みDB環境の構築を検討してください。

KFPS01391-W

Sys(aa....aa) log files expansion bb....bb, {output file name=cc....cc | expanded size=dd....dd} (L)

システムログファイルの拡張を開始または終了します。拡張の開始時にはcc....ccを，拡張の終了時にはdd....ddを出力します。

aa....aa：保守情報

bb....bb：処理内容

start：処理開始

complete：処理終了

cc....cc：保守情報

dd....dd：保守情報

（S）

処理を続行します。

［対策］

自動ログアンロード機能が停止している場合は，停止要因（ディスク満杯など）を取り除いて再度開始してください。

KFPS01801-E

Unable to start HiRDB unit due to improper operational environment. reason code=aa....aa (E)

組み込みDBの動作環境が整っていないため開始できません。

aa....aa：理由コード

（S）

組み込みDBの開始処理を中断します。

［対策］

次に示す対策をしたあとに組み込みDBを開始してください。

理由コード

原因

対策

MEMORY

プロセス固有メモリーまたは共有メモリーが不足しています。

SHM_EINVAL，SHM_ENOMEM，およびSHM_ENOSPCの説明を参照してください。

PAUSE

組み込みDBの処理を続行できないエラーが発生しています。

コマンド入力画面，および，Windowsイベントログまたはsyslogに出力されているほかのメッセージを参照してください。

PROGRAM

前提製品がありません。

前提製品をインストールしてください。

SETUP

組み込みDBがOSに登録されていません。Windows版の場合は組み込みDBのサービスが停止しています。

UNIX版の場合は，ajsembdbbuildコマンドで組み込みDBをOSに登録してください。Windows版の場合は，組み込みDBのサービスを開始してください。

SHM_EINTR

共有メモリーの確保処理を実行中にシグナルを受けました。

シグナル発生要因を調査し，対策したあとに再度組み込みDBを開始してください。

SHM_EINVAL

共有メモリーサイズがシステムの上限値を超えました。Windows版の場合，組み込みDBインストールドライブの容量不足によって，共有メモリー用の作業ファイルが確保できません。

システムの共有メモリーセグメントの最大サイズを大きくしてください。Windows版の場合，組み込みDBのインストールドライブに，共有メモリーサイズ以上の空き容量を確保してください。

SHM_EMFILE

オープンしているファイル数がシステムでオープンできるファイル数を超えました。

オープンしているファイル数を減らしてください。または，オープンできるファイル数を増やしてください。

SHM_ENOMEM

共有メモリーサイズに相当するメモリーがシステム上にありません。

システム上の実メモリーを増やしてください。

このメッセージの前後にメッセージKFPO00107-E，KFPO00113-Eが出力されている場合は，これらのメッセージも参照してください。

SHM_ENOSPC

UNIX版の場合，共有メモリー識別子の数がシステムで定義されている最大値を超えました。Windows版の場合，組み込みDBのインストールドライブに，共有メモリーを確保するだけのディスク容量がありません。

UNIX版の場合，共有メモリー面数を減らしてください。または，共有メモリー識別子の最大数を大きくしてください。

Windows版の場合，このメッセージの前後にメッセージKFPO00107-E，KFPO00113-Eが出力されている場合は，これらのメッセージを参照してください。

SHM_EOVER

内部矛盾が発生しました。

システム管理者に連絡してください。

SHM_CALC＊＊＊

内部矛盾が発生しました。＊＊＊は任意の文字列（保守情報）です。

システム管理者に連絡してください。

KFPS01819-I

Server aa....aa failed information. process ID=bb....bb, C-PID=cc....cc(dd....dd), TIME=eeffgg, PROGRAM=hh....hh (L)

組み込みDBの保守情報を示します。

aa....aa：保守情報

bb....bb：保守情報

cc....cc：保守情報

dd....dd：保守情報

eeffgg：保守情報

hh....hh：保守情報

（S）

処理を続行します。

KFPS01820-E

Server aa....aa failed. process ID=bb....bb, service group name=cc....cc, run mode=dd....dd, critical state=e,critical mask=ff....ff, end state=gg....gg, server type=hhh (E+L)

サーバaa....aaが停止しました。次の状態を検出しています。

gg....ggの値

説明

007f

0009

サーバプロセスの強制終了要求を受け付けました。ajsembdbcancelコマンドを実行した場合には，このメッセージが出力されます。このメッセージの前後に出力されているメッセージなどから，プロセスが強制停止要求を受けた原因（ajsembdbcancelコマンドの実行を含む）を調査し，必要に応じて対処してください。

0003

0083

サーバプロセスの強制終了要求を受け付けました。実行したトランザクションの状態，このメッセージの前後に出力されているメッセージなどから，プロセスが強制停止要求を受けた原因を調査し，必要に応じて対処してください。

0006

0086

0100

0800

処理中に異常を検知したため，組み込みDBプロセスが異常終了しました。このメッセージの前後に出力されているメッセージなどから，異常終了した原因を調査し，必要に応じて対処してください。

8000

メモリー不足によって，プロセスの起動失敗，またはプロセスが異常終了しました。次のどれかの方法で対策してください。

同一サーバホスト内で稼働している他プロセスの数を減らしてください。

スワップ領域を増やしてください。

実メモリを増設してください。

Windows版の場合，デスクトップヒープ指定値を見直してください。

c000

connectシステムコールを発行しましたが，接続先がダウンしているか，またはネットワーク障害によって接続できませんでした。

c100

2回目以降のSQLの応答送信時に送信先がダウンしているか，またはネットワーク障害によって送信できませんでした。

c200

組み込みDBクライアント側に制御があって，トランザクション中に組み込みDBクライアントのタイムアウトを検知しました。

c300

通信処理中に通信相手に異常が発生し相手通信ソケットがクローズされました。

c400

クライアント側に制御があって，トランザクション中でない場合に，クライアントのタイムアウトを検出しました。または，Windows版組み込みDBクライアントの接続中に組み込みDBシステムで設定しているpd_watch_pc_client_timeのタイムアウトを検出しました。

c500

サーバ起動時に，スペシャルファイル（FIFO）が取得できませんでした。

c600

組み込みDBで同時に処理できるトランザクション数の上限を超えました。ロールバックが多発していることが考えられるため，ロールバックの完了を待ってUAPを再度実行してください。

c700

組み込みDBでSQL実行中にSQL要求元のクライアント（JP1/AJS3スケジューラーサービスプロセス）の異常終了を検知しました。

c800

該当するサーバとシステムマネージャーとの間でネットワーク障害が発生していたため，SQLの要求送信に失敗しました。

c900

2回目以降のSQLの要求受信時に，送信元とシステムマネージャーとの間でネットワーク障害が発生していたため，SQLの要求受信に失敗しました。

d000

トランザクション処理中に親プロセスが強制終了したため，子プロセスを強制終了させました。

d100

UAPの処理が，クライアント環境定義PDSWAITTIMEおよびPDSWATCHTIMEで設定した監視時間内に終了しないため，サーバの処理を中断しました。または，pdcancelコマンドが実行されたため，関連するサーバの処理を中断しました。

d300

異常を検知したが，pd_dump_suppress_watch_timeオペランドの指定が有効なため，トラブルシュート情報を出力しないで終了しました。

d500

トランザクションの決着処理中にエラーが発生しました。

000f

ff00

組み込みDBのサーバプロセスをOSのkillコマンドで強制停止しました。

008b

組み込みDBの稼働中にOSのスタックオーバフローが発生したおそれがあります。スタックオーバフローが発生する原因と対策を次に示します。

原因1

次に示す原因が考えられます。

呼び出しを多数行ったり，無限に繰り返したりするユーザー定義ルーチンを実行した

原因1の対策

カーネルパラメーターmaxssizの値を見直して，スタックサイズを増やしてください。

原因2

OSのメモリー不足が発生したため，スタック拡張に失敗しました。

原因2の対策

不要なプログラムを終了してメモリーの空き容量を増やしてください。

aa....aa：停止したサーバ名

bb....bb：停止したサーバのプロセスID

cc....cc：停止したサーバのサービスグループ名

dd....dd：停止直前のサーバの走行モード

PDBSV：組み込みDBサーバ

PDBSYS：組み込みDB処理中

e：

N：クリティカル状態ではありません。

Y：クリティカル状態です。

組み込みDBは，複数プロセスで情報を共有するため，共有メモリー上の管理テーブルを参照・更新します。このとき，共有メモリーを更新中のプロセスが異常終了すると，テーブル情報が不整合となり，他プロセスを含めた後続の処理ができなくなるため，このような処理区間（これをクリティカル区間と呼んでいます）での強制終了をできるだけ抑止します。また，この区間での異常終了を抑止できない障害の場合，組み込みDBは終了し，再開始時にテーブル情報の整合性を回復します。

ff....ff：クリティカル情報

gg....gg：wait(2)で返されるプロセス終了状態（組み込みDBのコマンドの場合は，****を表示します）。

hhh：サーバ種別（組み込みDBサーバ以外のときは，***を表示します）

（S）

エラーの起きたサーバの処理を終了してから，必要であれば，サーバを再度起動します。

［対策］

このメッセージの前に出力されたメッセージ，またはトラブルシュート情報（ダンプ，トレースなど）に従って，サーバの停止要因を調査し，対策してください。そのあと，必要であれば，サーバを再度起動してください。なお，gg....ggがc000，c100，c200，c300，c400，c500，c600，c700，c800，c900，d000，d100，d200，d300，およびd500の場合は，トラブルシュート情報は出力されません。

KFPS01826-I

HiRDB dir = aa....aaHiRDB vrs = bb....bbunit run ID = cc....ccHiRDB ID = ddddunit ID = eeee (L)

組み込みDBの環境を表示します。

aa....aa：組み込みDB運用ディレクトリ名

bb....bb：組み込みDBのバージョン

cc....cc：保守情報

dddd：保守情報

eeee：保守情報

（S）

処理を続行します。

KFPS01829-E

aa....aa invalid； stops unit startup (E)

組み込みDBを正常停止しないで，aa....aaの内容が変更されました。

aa....aa：変更内容

System Version：組み込みDBのバージョン

（S）

組み込みDBの開始処理を中断します。

［対策］

System Version：組み込みDBのバージョンを変更前に戻してから一度組み込みDBを起動し，そのあと正常停止してください。次に組み込みDBのバージョンを変更してから，再度組み込みDBを起動してください。

KFPS01851-E

Server aa....aa initialization error occurred； return code=bb....bb (E+L)

組み込みDBの開始時に初期化エラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

bb....bb：保守情報

（S）

組み込みDBが異常終了します。

［対策］

再度組み込みDBを開始してください。再度組み込みDBを開始してもこのメッセージが出力される場合はシステム管理者に連絡してください。

KFPS04619-E

Unable to execute aa....aa command due to HiRDB unit not offline or not terminate normally (S)

組み込みDBが停止状態でないため，aa....aaコマンドを実行できません。

aa....aa：コマンド名

（S）

処理を終了します。

［対策］

コマンド実行時，組み込みDBが稼働中（開始・終了処理中も含みます）であることが考えられます。このような状態でこのコマンドを実行できません。

組み込みDBが稼働中の場合は，ajsembdbstopコマンドで組み込みDBを正常停止してから再度実行してください。そうでない場合は，一度組み込みDBを開始したあと，ajsembdbstopコマンドで組み込みDBを正常停止してから再度実行してください。

UNIX版限定の注意事項

ajsembdbunsetコマンドの場合，組み込みDBが異常終了，またはajsembdbstop -fコマンドによって強制停止している場合は入力できません。

KFPS05120-W

Waiting for UAP and/or utility disconnect in HiRDB unit aaaa, current connect user count = bbb (L)

UAPまたはユティリティの終了を待ち合わせています。

aaaa：終了を待ち合わせているユニット識別子

bbb：終了を待ち合わせている接続ユーザー数

（S）

処理を続行します。このあと，新たなユーザーは組み込みDBに接続できません。UAPまたはユティリティの処理が終了するまで組み込みDBの終了処理を保留します（15分間）。UAPまたはユティリティの処理が終了すると，組み込みDBの終了処理を開始します。

組み込みDBに接続しているユーザーの詳細情報を接続ユーザー情報ファイル（組み込みDB運用ディレクトリ/spool/cnctusrinfまたは組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥cnctusrinf）に出力します。また，コマンドの実行結果を接続ユーザー詳細ファイル（組み込みDB運用ディレクトリ/spool/cnctusrdtlまたは組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥cnctusrdtl）に出力します。

また，このメッセージの出力時刻前後に，実行中のUAPまたはユティリティが停止した場合，これらの情報は組み込みDBに接続しているユーザーの詳細情報に含まれないことがあります。

（O）

接続ユーザー情報ファイル（組み込みDB運用ディレクトリ/spool/cnctusrinfまたは組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥cnctusrinf）に出力された情報を参照して，接続しているユーザーを調べて対処してください。それでも，接続しているユーザーがわからない場合は，接続ユーザー詳細ファイル（組み込みDB運用ディレクトリ/spool/cnctusrdtlまたは組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥cnctusrdtl）に出力された情報を参照して，接続しているユーザーを調べて対処してください。

接続ユーザー情報ファイルの出力例を次に示します。

出力例

UNIT ID : M350(173420)
UID  PID    GID  SVID  TIME   PROGRAM
C-GRP  C-PID  C-IP
334  22118  300  fes1  173330 uap00
WS     22205  172.17.32.37

UNIT ID：

ユニット識別子およびcnctusrinfファイル作成時刻（時分秒）を表示します。

UID：

組み込みDBに接続中のユーザーのユーザーIDを表示します。

PID：

組み込みDBに接続中のユーザーのプロセスIDを表示します。

GID：

組み込みDBに接続中のユーザーのグループIDを表示します。

SVID：

ユーザーが接続しているサーバのサーバ名を表示します。

組み込みDBのサーバプロセス起動直後には，空白が表示される場合があります。

TIME：

組み込みDBがサービスの要求を受け付けた時刻（時分秒）を表示します。ユーザーが接続していないサーバについては999999を表示します。

PROGRAM：

接続プロセス名が表示されます。

JP1/AJS3のコマンド，またはプロセスの名称を30文字以内で出力します。一部，組み込みDB用のコマンドを実行すると，実行したコマンド名称以外が出力されることがあります。

組み込みDBのサーバプロセス起動直後には，「******」が表示される場合があります。

C-GRP：

常に空欄となります。

C-PID：

クライアントのプロセスIDを表示します。

C-IP：

クライアントのIPアドレスを表示します。

KFPU00219-E

Command argument invalid. file=aa....aa, line=bb....bb, command=cc....cc (E+L)

組み込みDBの定義ファイルの記述形式に誤りがあります。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

cc....cc：保守情報

（S）

処理を終了します。

（O）

定義ファイルを訂正したあと，再度操作してください。

8　KNACで始まるメッセージ（通信制御，エージェント管理が出力するメッセージ）

KNACで始まるメッセージ（通信制御，エージェント管理が出力するメッセージ）について説明します。

8.1　KNACで始まるメッセージ（通信制御が出力するメッセージ）の一覧

KNACで始まるメッセージ（通信制御が出力するメッセージ）の一覧を次に示します。

KNAC0001-I

Network service started. (ホスト名)(保守情報)

JP1/AJS3の通信制御機能を開始しました (ホスト名)(保守情報)

通信制御機能を開始しました。

（S）

処理を続行します。

KNAC0002-I

Network service ended. (ホスト名)

JP1/AJS3の通信制御機能を終了しました (ホスト名)

通信制御機能を終了しました。

（S）

通信制御機能を終了しました。

KNAC0003-E

An attempt to start the network service failed. (ホスト名) : 保守情報1 保守情報2 保守情報3

通信制御機能の起動に失敗しました (ホスト名) : 保守情報1 保守情報2 保守情報3

通信制御機能の起動に失敗しました。ジョブの実行やエージェントで実行中のジョブの終了通知を受信できません。

（S）

通信制御機能を終了します。

（O）

次のことを確認したあと，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

システムのリソースが不足していないか。

JP1/AJS3を起動したユーザーが，スーパーユーザー権限またはAdministrators権限を持っているか。

システム全体で起動できるプロセス数の制限を一時的に超えていないか。

ホスト名が解決できているか。

解決できていない場合は，hostsファイル，DNSサーバの設定，jp1hosts定義ファイル，またはjp1hosts2定義ファイルを確認してください。

KNAC0005-E

Memory became insufficient. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3

メモリー不足が発生しました : 保守情報1 保守情報2 保守情報3

メモリー不足が発生しました。

（S）

処理を中断します。

処理が続行できない基幹部分のメモリー確保でメモリー不足を検知した場合は，通信制御機能を中止します。

（O）

リリースノートを参照して，必要なメモリー量が確保されているか確認してください。

必要なメモリー量が確保されている場合は，ほかの不要なアプリケーションを停止したあと，メモリー不足となった処理を再実行してください。それでも同じメッセージが出力される場合は，メモリー見積もりを見直してください。

KNAC0006-E

Unexpected error occurred during communication control processing.: 保守情報1 保守情報2 保守情報3

通信制御の処理中に予期しないエラーが発生しました : 保守情報1 保守情報2 保守情報3

通信制御の処理中に予期しないエラーが発生しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

採取する資料については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.3 トラブル発生時に採取が必要な資料」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.4 資料の採取方法」を参照してください。

KNAC0007-E

Invalid communication control environment settings file: 保守情報1 保守情報2 保守情報3

通信制御の環境設定ファイルが不正です：保守情報1 保守情報2 保守情報3

通信制御の環境設定ファイルが不正です。

（S）

不正な設定を無視して処理を続行します。

（O）

servicesファイルを確認し，正しいサービス名とポート番号を設定したあと，JP1/AJS3サービスを再起動してください。JP1/AJS3で使用するポートについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録A.1 ポート番号一覧」を参照してください。

解決しない場合は資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

採取する資料については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.3 トラブル発生時に採取が必要な資料」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.4 資料の採取方法」を参照してください。

KNAC0011-E

System resources became insufficient during communication.

通信処理中にシステムリソース不足が発生しました

通信処理中にシステムリソース不足が発生しました。

（S）

現在の処理を中断します。

KNAC0013-W

Thread for communication abnormally ended, and then restarted.: 保守情報1 保守情報2 保守情報3

通信スレッドが異常終了したため再起動しました：保守情報1 保守情報2 保守情報3

通信スレッドが異常終了したため再起動しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

メモリーが不足しているおそれがあります。要因を取り除いたあと，ジョブの状態を確認し，必要に応じて再実行してください。

KNAC0014-E

The port can't change to the reception state.: port_number=ポート番号 保守情報1 保守情報2

ポートを受信状態にできません：port_number=ポート番号 保守情報1 保守情報2

servicesファイルに設定したポート番号， hostsファイル，またはjp1hosts情報などで設定したIPアドレスが使用できない状態のため，指定したポート番号を受信状態にできません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

servicesファイルに指定されたポートを，ほかのプログラムで使用していないか確認してください。ほかのプログラムで使用している場合は，プログラムを終了し，JP1/AJS3サービスを再起動してください。servicesファイルの内容が正しい場合でも，エフェメラルポートの設定範囲と，JP1/AJS3が使用するポートの設定範囲が重複し，JP1/AJS3の使用するポート番号がほかのプログラムで使用されているおそれがあります。また，hostsファイル，jp1hosts情報などで設定したIPアドレスが使用できない状態のため，指定したポート番号を受信状態にできないおそれがあります。IPアドレスが正しく定義されているか確認してください。

JP1/AJS3で使用するポートについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録A.1 ポート番号一覧」を参照してください。

KNAC0401-W

Received data is invalid. (保守情報1，保守情報2)

受信したデータが不正です（保守情報1，保守情報2）

不正なデータが受信されました。

（S）

対象となるデータを無視して，処理を続行します。

（O）

通信制御の環境設定ファイルに定義しているポート名，またはポート番号が正しいか確認してください。

KNAC0402-I

The failure that occurred during communication with the remote host (IP address:IPアドレス) has been recovered. (論理ホスト名, 保守情報)

リモートホスト(IPアドレス:IPアドレス)との通信で発生していた障害が回復しました(論理ホスト名, 保守情報)

リモートホストとの通信で発生していた障害が回復しました。このメッセージは，メッセージKNAC0403-Wで通知した障害が回復したことを示すメッセージです。

（S）

処理を実行します。

KNAC0403-W

A failure occurred during communication with the remote host. (IP address:IPアドレス). (論理ホスト名, 保守情報)

リモートホスト(IPアドレス:IPアドレス)への通信で障害が発生しました(論理ホスト名, 保守情報)

リモートホストへの通信で障害が発生しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

メッセージ中のリモートホストとの通信障害を取り除いてください。このメッセージの前後にKAVUまたはKAVTで始まるメッセージが出力されている場合は，そのメッセージの説明も参照してください。

KNAC0604-W

An error エラー内容occurred during TCP/IP communication処理名, and the processing will be retried (connection destination host name: 接続先ホスト名, IP address: IPアドレス, port number: ポート番号, system call: システムコール名, system error number: システムエラー番号).

TCP/IP通信(処理名)でエラー（エラー内容）が発生したためリトライします（接続先ホスト名:接続先ホスト名，IPアドレス:IPアドレス，ポート番号:ポート番号，システムコール名:システムコール名，システムエラー番号:システムエラー番号）

TCP/IP通信でエラーが発生したため，リトライします。

（S）

TCP/IP通信（処理名）を再試行します。

（O）

システムエラー番号に00002740が出力されたときは，ジョブ実行時にソケットポート不足が発生しています。マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.1.1(5) OSのチューニング」を参照し，OSのパラメーターの調整を検討してください。

また，ジョブの実行が失敗していた場合，ネットワーク設定に誤りがあるおそれがあります。JP1/Baseのマニュアルを参照し，クラスタシステムで運用する場合の設定や，ネットワーク構成に応じたJP1/Baseの通信設定が正しく行われているかを確認してください。

KNAC0607-I

Communication will no longer be retried, because processing to stop the process will now begin.

停止処理を開始するため，リトライを中止します

プロセスの停止要求を受信したため，実行中の通信リトライを中止します。

（S）

プロセスの停止処理を開始するため，実行している通信リトライ処理を中止します。

KNAC0609-E

An error occurred in SSL communication processing.(論理ホスト名, 接続先ホスト名, 保守情報)

SSL通信処理でエラーが発生しました(論理ホスト名, 接続先ホスト名, 保守情報)

SSL通信処理でエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

接続先で通信暗号化機能が有効になっていない

一時的な通信エラーが発生した

このメッセージがTCP/IP通信の待ち受け側で出力された場合，接続先ホスト名は空文字列になります。

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

通信処理を中断し，後続処理を続行します。

（O）

接続先で通信暗号化機能が有効になっていない場合

接続先ホスト名の通信暗号化機能を有効にしてください。

一時的な通信エラーが発生した場合

エラー要因を取り除いたあと，該当操作を再度実行してください。

KNAC0610-W

The certificate has expired.(論理ホスト名, 接続先ホスト名)

証明書の有効期限が切れています(論理ホスト名, 接続先ホスト名)

接続先から送られてきたサーバ証明書，または自ホストに配置しているルート証明書の有効期限が切れています。

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

処理を続行します。

（O）

新しい証明書を取得し，有効期限が切れている証明書と入れ替えてください。

8.2　KNACで始まるメッセージ（エージェント管理が出力するメッセージ）の一覧

KNACで始まるメッセージ（エージェント管理が出力するメッセージ）の一覧を次に示します。

KNAC1001-I

The agent manager function started (ホスト名)(保守情報).

エージェント管理機能を開始しました(ホスト名)(保守情報)

エージェント管理機能を開始しました。

（S）

処理を続行します。

KNAC1002-I

The agent manager function ended (ホスト名).

エージェント管理機能を終了しました(ホスト名)

エージェント管理機能を終了しました。

（S）

エージェント管理機能を終了します。

KNAC1003-E

An error occurred during start processing of the agent manager function.: 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

エージェント管理機能の起動処理中にエラーが発生しました：保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

エージェント管理機能の起動に失敗しました。

（S）

エージェント管理機能を終了します。

（O）

直前に出力されるメッセージの対処に従ってください。

直前にメッセージが出力されていない場合は，資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

採取する資料については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.3 トラブル発生時に採取が必要な資料」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.4 資料の採取方法」を参照してください。

KNAC1100-I

The command ended normally.

コマンドが正常終了しました

コマンドが正常終了しました。

（S）

処理を続行します。

KNAC1101-I

The output of the agent manager information started.

エージェント管理の情報の出力を開始します

エージェント管理の情報の出力を開始します。

（S）

処理を続行します。

KNAC1102-I

The output of the agent manager information ended.

エージェント管理の情報の出力を終了します

エージェント管理の情報の出力を終了します。

（S）

処理を続行します。

KNAC1111-E

The exec-agent already exists.

実行エージェントは既に存在します

ajsagtaddコマンドで，すでに登録済みの実行エージェント名を指定しています。

（S）

コマンドの処理を終了します。

（O）

登録済みの実行エージェント名を確認し，重複しない実行エージェント名を指定して再度実行してください。

KNAC1112-E

The exec-agent-group already exists.

実行エージェントグループは既に存在します

ajsagtaddコマンドで，すでに登録済みの実行エージェントグループ名を指定しています。

（S）

コマンドの処理を終了します。

（O）

登録済みの実行エージェントグループ名を確認し，重複しない実行エージェントグループ名を指定して再度実行してください。

KNAC1113-E

The exec-agent does not exist.

実行エージェントは存在しません

登録されていない実行エージェント名を指定しています。

（S）

コマンドの処理を終了します。

（O）

登録されている実行エージェント名を確認し，再度実行してください。

KNAC1114-E

The exec-agent-group does not exist.

実行エージェントグループは存在しません

登録されていない実行エージェントグループ名を指定しています。

（S）

コマンドの処理を終了します。

（O）

登録されている実行エージェントグループ名を確認し，再度実行してください。

KNAC1115-E

The exec-agent is already connected.

実行エージェントは既に接続されています

すでに関連づけされている実行エージェントを実行エージェントグループに関連づけようとしました。

（S）

コマンドの処理を終了します。

（O）

実行エージェントの定義情報を確認し，再度実行してください。

KNAC1116-E

The status of delivery-limitation is not blocked.

受付配信状態が閉塞ではありません

削除しようとした実行エージェントまたは実行エージェントグループの受付配信制限の状態が「閉塞」状態になっていません。

（S）

コマンドの処理を終了します。

（O）

コマンドで対処する場合

ajsagtaltコマンドで削除する実行エージェントまたは実行エージェントグループの受付配信制限の状態を，「閉塞」状態に変更してから再度実行してください。

ajsagtaltコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsagtalt」を参照してください。

Webインターフェースによる実行エージェント操作で対処する場合

［実行エージェント］画面またはREST APIを使用し，削除する実行エージェントまたは実行エージェントグループの受付配信制限の状態を，「閉塞」状態に変更してから再度実行してください。［実行エージェント］画面の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　16.4 ［実行エージェント］画面」を参照してください。REST APIの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　7.1.28 実行エージェントの状態の変更API」，およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　7.1.35 実行エージェントグループの受付配信制限の状態の変更API」を参照してください。

KNAC1117-E

Cannot execute because some job is being executed.

ジョブが実行中のため，このコマンドは実行できません

「実行中」状態または「キューイング中」状態のジョブがあるため，コマンドの処理を実行できません。

（S）

コマンドの処理を終了します。

（O）

ジョブの状態を確認し，再度実行してください。

KNAC1118-E

Host name cannot be resolved.

ホスト名が解決できません

次の原因が考えられます。

-hオプションまたは環境変数JP1_HOSTNAMEに指定した論理ホスト名が解決できなかった

認証サーバに接続できなかった

（S）

コマンドの処理を終了します。

（O）

-hオプションまたは環境変数JP1_HOSTNAMEに論理ホスト名を指定している場合は，指定値の見直しおよびhostsファイルなどの設定を確認したあと，再度コマンドを実行してください。

認証サーバが起動していない場合は，JP1/Baseを起動してください。

KNAC1119-E

The agent manager function has stopped and the processing cannot be executed.

エージェント管理機能が停止しているため実行できません

次の原因が考えられます。

論理ホスト名に誤りがある

エージェント管理機能が停止しているため実行できない

（S）

コマンドの処理を終了します。

（O）

-hオプションまたは環境変数JP1_HOSTNAMEに指定した論理ホスト名が，英文字の大文字・小文字も含めて，作成した論理ホスト名と一致しているか確認してから再度実行してください。

JP1/AJS3サービスが起動していない場合は，JP1/AJS3サービスを起動してから再度コマンドを実行してください。

KNAC1120-E

Cannot delete - the exec-agent is connected to the exec-agent-group.:保守情報

実行エージェントは実行エージェントグループに接続されているため削除できません：保守情報

ajsagtdelコマンドの-aオプションで指定された実行エージェントは，実行エージェントグループから接続先実行エージェントとして接続されているため，削除できませんでした。

（S）

コマンドの処理を終了します。

（O）

コマンドで対処する場合

ajsagtshowコマンドで，どの実行エージェントグループから接続先実行エージェントとして接続されているかを確認してください。そのあと，ajsagtaltコマンドで，該当する実行エージェントをajsagtshowコマンドで確認した実行エージェントグループから除外し，再度実行してください。

Webインターフェースによる実行エージェント操作で対処する場合

Webインターフェースによる実行エージェント操作で対処する場合［実行エージェント］画面またはREST APIを使用し，どの実行エージェントグループから接続先実行エージェントとして接続されているかを確認してください。そのあと，該当する実行エージェントを確認した実行エージェントグループから除外し，再度実行してください。［実行エージェント］画面の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　16.4 ［実行エージェント］画面」を参照してください。REST APIの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　7.1.31 実行エージェントグループの定義の取得API」，およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　7.1.36 実行エージェントの除外，追加，優先順位の変更API」を参照してください。

KNAC1121-E

An attempt to connect to the host failed.

ホストとの接続に失敗しました

ホストとの接続に失敗しました。

（S）

コマンドの処理を終了します。

（O）

マネージャーホスト名に対応するIPアドレスが変更されたおそれがあります。

次の原因が考えられます。

JP1/AJS3サービスの自動起動を設定している場合，JP1/AJS3サービスが起動したあと，マネージャーホスト名に対応するIPアドレスがNICに割り当てられた。

環境を確認し，次の対処を行ってください。

マネージャーホスト名に対応するIPアドレスがNICに割り当てられたあと，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

Windowsの場合は，JP1/Baseのサービス起動遅延時間の設定で，サービスが起動するタイミングを調整できます。マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のサービスの起動順序および終了順序の設定の説明を参照してください。

KNAC1122-E

The settings of the agent definition information file (エージェント定義ファイル名) are invalid (line: 行番号, item: 項目名).

エージェント定義ファイル(エージェント定義ファイル名)の内容に誤りがあります（行番号：行番号，項目名：項目名）

エージェントの定義内容に誤りがあります。

（S）

コマンドの処理を終了します。

（O）

エージェント定義ファイルの行番号で示された定義情報を確認してエラー要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

「行番号」にはエラー要因が含まれるエージェント定義番号が表示され，「項目名」にはエラー要因が含まれる項目が表示されます。

「項目名」に表示される文字列とその意味を次に示します。

FLAG：フラグ

AGENT：実行エージェント名

AGENT GROUP：実行エージェントグループ名

STATUS：受付配信制限の状態

HOST：実行ホスト名

CON-EXE：ジョブ実行多重度

LINKAGENT：グループ化する実行エージェント名

DESCRIPTION：説明文

*：項目を解析できなかった

KNAC1123-E

No execution permissions for this command.

コマンドを実行する権限がありません

コマンドを実行しようとしたユーザーに，コマンド操作に必要な権限がありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

次のことを確認してください。

コマンドを実行するOSユーザーがJP1ユーザーとして認証サーバに登録されているか

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　6.5.1(3) エージェント管理情報をコマンドで操作する場合のJP1ユーザー名」を参照してください。

JP1ユーザー（OSユーザー）のJP1資源グループ（JP1_Queue）に，コマンドの実行に必要なJP1権限レベルが設定されているか

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　6.4.1(2)(c) エージェント管理情報操作時のアクセス権限」を参照してください。

KNAC1124-E

The exec-agent cannot be added because the exec-agent already reached the number of definitions.

実行エージェントの定義数が上限に達したため，実行エージェントを追加できません

実行エージェントの定義数が上限に達したため，実行エージェントを追加できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

実行エージェントを削除してから，再度実行してください。

KNAC1125-E

The exec-agent-group cannot be added because the exec-agent-group already reached the number of definitions.

実行エージェントグループの定義数が上限に達したため，実行エージェントグループを追加できません

実行エージェントグループの定義数が上限に達したため，実行エージェントグループを追加できません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

実行エージェントグループを削除してから，再度実行してください。

KNAC1126-E

Valid definition does not exist in the specified agent definition information file.:ファイル名

指定したエージェント定義ファイルには有効な定義が存在しません：ファイル名

次の原因が考えられます。

ajsagtaddコマンドの-fオプションに指定された実行エージェント定義ファイルに有効な定義がない

ajsagtaddコマンドの-fオプションにディレクトリを指定した

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

エージェント定義ファイルを正しく記述したあと，コマンドを再実行してください。または，正しいエージェント定義ファイルのファイル名を指定して，コマンドを実行してください。

KNAC1127-E

The number of exec-agent for the connection destination exceeds the limit.:保守情報

接続先実行エージェントの指定が上限数を超えています：保守情報

ajsagtaddコマンドで実行エージェントグループを追加する際に，-lオプションに指定した接続先実行エージェントの数が，定義できる実行エージェントの上限数を超えています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

ajsagtaddコマンドの-lオプションに指定する接続先実行エージェント数を見直してから，再度コマンドを実行してください。

KNAC1128-E

The concurrently-executable job limit is invalid.:指定値

ジョブ実行多重度の指定に誤りがあります：指定値

ajsagtaddコマンドまたはajsagtaltコマンドの-cオプションに指定した時間帯もしくはジョブ実行多重度の指定に誤りがあります。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

「指定値」に示された部分を見直し，再度コマンドを実行してください。

ジョブ実行多重度は「時刻-時刻=ジョブ実行多重度」の形式で指定します。時間帯は，時刻と時刻とを「-（ハイフン）」でつないで指定します。時刻は30分単位で「hh:mm」の形式で指定します。

hhに指定できる値は，0または00〜23（単位：時）です。

mmに指定できる値は，0，00，または30（単位：分）です。

ジョブ実行多重度に指定できる値は，0〜4,294,967,295です。

KNAC1129-E

The same exec-agent name cannot be specified more than one time.: 重複した実行エージェント名

同じ名称の実行エージェントが複数指定されています：重複した実行エージェント名

ajsagtaddコマンドの-lオプションに同一名称の接続先実行エージェントが複数指定されています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

重複した実行エージェント名を取り除き，再度コマンドを実行してください。

KNAC1130-E

The specified exec-agent for the connection destination does not exist.:実行エージェント名

接続先実行エージェントは存在しません：実行エージェント名

ajsagtaddコマンドの-lオプション，またはajsagtaltコマンドの-l，-m，もしくは-uオプションに指定した接続先実行エージェントがありません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

コマンドで対処する場合

ajsagtshowコマンドまたはajsagtprintコマンドで実在する実行エージェント名を確認し，正しい実行エージェント名を指定してから，再度コマンドを実行してください。

Webインターフェースによる実行エージェント操作で対処する場合

［実行エージェント］画面またはREST APIを使用し，実在する実行エージェント名を確認し，正しい実行エージェント名を指定してから，再度実行エージェント操作を実行してください。［実行エージェント］画面の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　16.4 ［実行エージェント］画面」を参照してください。REST APIの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　7.1.23 実行エージェントの定義の取得API」，およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　7.1.26 実行エージェントの設定変更API」を参照してください。

KNAC1131-E

The specified exec-agent is not connected.

実行エージェントは接続されていません

ajsagtaltコマンドの-mオプションまたは-uオプションに指定した接続先実行エージェントは，-gオプションで指定した実行エージェントグループに接続されていません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

コマンドで対処する場合

ajsagtshowコマンドまたはajsagtprintコマンドで実行エージェントグループに接続している実行エージェント名を確認し，正しい実行エージェント名を指定してから，再度コマンドを実行してください。

Webインターフェースによる実行エージェント操作で対処する場合

［実行エージェント］画面またはREST APIを使用し，実行エージェントグループに接続している実行エージェント名を確認し，正しい実行エージェント名を指定してから，再度実行エージェント操作を実行してください。［実行エージェント］画面の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　16.4 ［実行エージェント］画面」を参照してください。REST APIの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　7.1.31 実行エージェントグループの定義の取得API」，およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　7.1.36 実行エージェントの除外，追加，優先順位の変更API」を参照してください。

KNAC1200-I

Request for starting the communication status confirmation was issued to the agent monitoring process.

エージェント監視プロセスに通信状態確認開始要求を行いました

エージェント監視プロセスに通信状態確認の開始を要求しました。

（S）

処理を続行します。

KNAC1201-I

Request for stopping the communication status confirmation was issued to the agent monitoring process.

エージェント監視プロセスに通信状態確認終了要求を行いました

エージェント監視プロセスに通信状態確認の終了を要求しました。

（S）

処理を続行します。

KNAC1202-I

The output of the agent monitoring information will now start.

エージェント監視の情報の出力を開始します

実行エージェントの状態の情報出力を開始します。

（S）

処理を続行します。

KNAC1203-I

The output of the agent monitoring information will now end.

エージェント監視の情報の出力を終了します

実行エージェントの状態の情報出力を終了します。

（S）

処理を続行します。

KNAC1204-E

Cannot execute because the job distribution delay reduction function is not configured.

ジョブ配信遅延の軽減機能が無効なため実行できません

ジョブ配信遅延の軽減機能が無効であるため実行できません。

（S）

コマンドの処理を終了します。

（O）

環境設定パラメーターAGMMONITORINGの設定を確認して，コマンドを再実行してください。

KNAC1500-E

Memory became insufficient.:保守情報1:保守情報2:保守情報3

メモリー不足が発生しました:保守情報1:保守情報2:保守情報3

メモリー不足が発生しました。

（S）

処理を中断します。

処理を続行できない基幹部分のメモリー確保でメモリー不足を検知した場合は，エージェント管理機能を中止します。

（O）

現象が発生したときに稼働していたプロセスの状態を調査し，見積もり値以上のメモリーがあったかどうか確認してください。そのあと，必要に応じてメモリー不足となった処理を再度実行してください。

KNAC1501-E

An unexpected error occurred during agent management processing.:保守情報1:保守情報2:保守情報3

エージェント管理の処理中に予期しないエラーが発生しました:保守情報1:保守情報2:保守情報3

エージェント管理の処理中に予期しないエラーが発生しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

実行エージェントを操作するコマンドを実行した場合

ajsagtaddコマンド，ajsagtaltコマンド，およびajsagtdelコマンドを実行した際にこのメッセージが出力された場合は，同一ホスト内での該当コマンドの同時実行数が，合計で5個までとなるようにしてください。

Webインターフェースによる実行エージェント操作を実行した場合

ajsagtaddコマンド，ajsagtaltコマンド，およびajsagtdelコマンドを実行した際にこのメッセージが出力された場合は，同一接続先JP1/AJS3 - Managerに対する次の実行エージェント操作数が，合計で5個までとなるようにしてください。

実行エージェントまたは実行エージェントグループの追加

実行エージェントまたは実行エージェントグループの設定変更

実行エージェントまたは実行エージェントグループの受付配信制限の状態変更

実行エージェントまたは実行エージェントグループの削除

解決しない場合は資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

採取する資料については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.3 トラブル発生時に採取が必要な資料」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.4 資料の採取方法」を参照してください。

KNAC1503-E

Not enough space in file system for agent management.

エージェント管理で使用するファイルシステムに十分な領域がありません

エージェント管理で使用するファイルシステムに十分な領域がありません。

（S）

現在の処理を中断します。

KNAC1504-E

System resources became insufficient during agent management processing.

エージェント管理の処理中にシステムリソース不足が発生しました

エージェント管理の処理中にシステムリソース不足が発生しました。

（S）

現在の処理を中断します。

KNAC1505-E

The number of files being processed exceeded the system limit during agent management processing.

エージェント管理の処理中にシステムで処理できるファイル数の上限を超えました

エージェント管理の処理中に，処理できるファイル数がシステムの制限値を超えました。

（S）

現在の処理を中断します。

KNAC1506-E

Shared memory is invalid. The exec-agent information cannot be obtained.:保守情報1:保守情報2:保守情報3

共用メモリーが不正になっているため，エージェント情報を取得できません:保守情報1:保守情報2:保守情報3

共有メモリーが不正なため，エージェント情報を取得できません。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

JP1/AJS3サービスを再起動してください。

KNAC1507-E

A system call error occurred. 保守情報1 保守情報2 保守情報3

システムコールエラーが発生しました 保守情報1 保守情報2 保守情報3

システムコールエラーが発生しました。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

各要因に対して次のように対処したあと，再度要求を発行してください。

システムコール名：ftok

要因番号：2（ENOENT）

状態監視機能で使用するファイルがありません。

指定したホストで，状態監視機能を有効にした状態でJP1/AJS3サービスが起動されているか確認してください。

システムコール名：shmget

要因番号：2（ENOENT）

共有メモリーがありません。

指定したホストで，状態監視機能を有効にした状態でJP1/AJS3サービスが起動されているか確認してください。

システムコール名：shmget

要因番号：12（ENOMEM）

メモリーが不足しています。

不要なアプリケーションを停止したあと，JP1/AJS3サービスを起動してください。それでも同じメッセージが出力される場合は，メモリーを見積もり直してください。

システムコール名：shmget

要因番号：17（EEXIST）

共有メモリーがあります。

統合トレースログで，このメッセージの前後にメッセージKAVU7239-Wが出力されているかどうか確認してください。出力されている場合は，そちらのメッセージの説明を参照してエラー要因を確認し，要因を取り除いたあとJP1/AJS3サービスを起動してください。

システムコール名：shmget

要因番号：22（EINVAL）

共有メモリーがあります。

統合トレースログで，このメッセージの前後にメッセージKAVU7239-Wが出力されているかどうか確認してください。出力されている場合は，そちらのメッセージの説明を参照してエラー要因を確認し，要因を取り除いたあとJP1/AJS3サービスを起動してください。

システムコール名：open

要因番号：12（ENOMEM）

メモリーが不足しています。

不要なアプリケーションを停止したあと，JP1/AJS3サービスを起動してください。それでも同じメッセージが出力される場合は，メモリーを見積もり直してください。

システムコール名：open

要因番号：23（ENFILE）

オープンできるファイルの合計数がシステム制限に達しています。

不要なアプリケーションを停止したあと，JP1/AJS3サービスを起動してください。それでも同じメッセージが出力される場合は，見積もりをし直してください。

システムコール名：open

要因番号：24（EMFILE）

プロセスがオープンしているファイル数がすでに最大数に達しています。

不要なアプリケーションを停止したあと，JP1/AJS3サービスを起動してください。それでも同じメッセージが出力される場合は，見積もりをし直してください。

KNAC1508-E

An error occurred while accessing the database.:保守情報1:保守情報2

データベースアクセス中にエラーが発生しました:保守情報1:保守情報2

データベースへのアクセス中にエラーが発生しました。

（S）

データベースとの接続が切断されていた場合は，データベースと再接続します。

ただし，エージェント管理が停止処理中の場合は，データベースとの再接続は行わず，処理を続行します。

再接続に成功した場合はメッセージKNAC1520-Iを出力し，処理を続行します。

再接続に失敗した場合，および上記に該当しない場合は処理を中断します。

（O）

クラスタ構成の論理ホストの待機系で，JP1/AJS3サービス起動時にこのメッセージが出力された場合は，データベースをセットアップしたあと，実行系の共通定義情報を待機系に設定していないことが考えられます。該当する論理ホストの共通定義情報が，実行系と待機系で一致しているか確認してください。一致していない場合は，実行系の共通定義情報を待機系に設定してください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　8.2.5 共通定義情報変更時の作業」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　17.2.5 共通定義情報変更時の作業」（UNIXの場合）を参照してください。

ajsagtaddコマンド，ajsagtaltコマンド，およびajsagtdelコマンドを実行した際にこのメッセージが出力された場合は，データベースとの接続が切断されたことが考えられます。このメッセージの直後にメッセージKNAC1520-Iが出力されている場合は，このメッセージによる問題はありません。コマンドが異常終了した場合は，データベースが稼働していることを確認したあと，コマンドを再実行してください。

エージェント自動定義機能を使用し，定義されていない実行エージェントに対してジョブを実行した際にこのメッセージが出力された場合は，データベースとの接続が切断されたことが考えられます。このメッセージの直後にメッセージKNAC1520-Iが出力されている場合は，このメッセージによる問題はありません。ジョブが異常終了した場合は，データベースが稼働していることを確認したあと，ジョブを再実行してください。

エージェント管理が停止した際にこのメッセージが出力された場合は，データベースとの接続が切断されたことが考えられます。データベースの更新は完了しているため，このメッセージによる問題はありません。

上記に該当しない場合は，直前に出力されるメッセージの対処に従ってください。

直前にメッセージが出力されていない場合は，資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

採取する資料については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.3 トラブル発生時に採取が必要な資料」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.4 資料の採取方法」を参照してください。

KNAC1509-E

An error occurred in a job execution control.:保守情報1:保守情報2

ジョブ実行制御でエラーが発生しました:保守情報1:保守情報2

ジョブ実行制御でエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

直前に出力されるメッセージの対処に従ってください。

直前にメッセージが出力されていない場合は，資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

採取する資料については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.3 トラブル発生時に採取が必要な資料」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.4 資料の採取方法」を参照してください。

KNAC1510-E

An error occurred in an event action control.:保守情報1:保守情報2

イベントアクション制御でエラーが発生しました:保守情報1:保守情報2

イベント・アクション制御でエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

直前に出力されるメッセージの対処に従ってください。

また，統合トレースログを参照し，エラーメッセージが出力されていないか確認してください。

エラーメッセージが出力されている場合は，該当するメッセージの対処に従ってエラー要因を取り除いてください。

直前にメッセージが出力されていない，かつ統合トレースログにもエラーメッセージが出力されていない場合は，資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

採取する資料については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.3 トラブル発生時に採取が必要な資料」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.4 資料の採取方法」を参照してください。

KNAC1511-E

An attempt to connect to the database failed.

データベースに接続できませんでした

データベースに接続できませんでした。

（S）

要求処理を中止します。

（O）

データベースが稼働していない，または起動処理中であることが考えられます。

ajsagtaddコマンド，ajsagtaltコマンド，およびajsagtdelコマンドを実行した際にこのメッセージが出力された場合は，データベースが稼働していることを確認したあと，コマンドを再実行してください。

上記に該当しない場合は，JP1/AJS3を再起動してください。

KNAC1512-E

Database type is invalid.

データベースの種別が不正です

データベースの構成が標準構成ではありません。

（S）

処理を終了します。

（O）

互換用ISAM構成の環境では操作できません。標準構成に変更し，コマンドを再実行してください。

KNAC1513-E

An error occurred by the operation check in the event action control. :スケジューラーサービス名:保守情報

イベントアクション制御への操作確認でエラーが発生しました:スケジューラーサービス名:保守情報

エージェント管理コマンドのイベント・アクション制御への操作確認でエラーが発生しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

直前に出力されている，KAVTで始まるメッセージの対処に従ってからコマンドを再度実行してください。

KNAC1514-E

An error occurred by the operation check in the job execution control. :スケジューラーサービス名:保守情報

ジョブ実行制御への操作確認でエラーが発生しました:スケジューラーサービス名:保守情報

エージェント管理コマンドのジョブ実行制御への操作確認でエラーが発生しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

直前に出力されている，KAVUで始まるメッセージの対処に従ってからコマンドを再度実行してください。

KNAC1515-E

An error occurred by the operation cancel report in the event action control.:スケジューラーサービス名:保守情報

イベントアクション制御への取消通知でエラーが発生しました:スケジューラーサービス名:保守情報

エージェント管理コマンドのイベント・アクション制御への取り消し通知でエラーが発生しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

直前に出力されている，KAVTで始まるメッセージの対処に従ってから，「スケジューラーサービス名」に示されるスケジューラーサービスを再起動してください。スケジューラーサービス名が「*」の場合は，JP1/AJS3サービスを再起動してください。再起動後，再度コマンドを実行してください。

KNAC1516-E

An error occurred by the operation cancel report in the job execution control.:スケジューラーサービス名:保守情報

ジョブ実行制御への取消通知でエラーが発生しました:スケジューラーサービス名:保守情報

エージェント管理コマンドのジョブ実行制御への取り消し通知でエラーが発生しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

直前に出力されている，KAVUで始まるメッセージの対処に従ってから，「スケジューラーサービス名」に示されるスケジューラーサービスを再起動してください。再起動後，再度コマンドを実行してください。

KNAC1517-E

An error occurred by the operation completion report in the event action control.:スケジューラーサービス名:保守情報

イベントアクション制御への実行完了通知でエラーが発生しました:スケジューラーサービス名:保守情報

エージェント管理コマンドのイベント・アクション制御への実行完了通知でエラーが発生しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

直前にKAVTで始まるエラーメッセージが出力されている場合は，KAVTで始まるメッセージの対処に従ってから，「スケジューラーサービス名」に示されるスケジューラーサービスを再起動してください。

直前にKAVTで始まるエラーメッセージが出力されていない場合は，「スケジューラーサービス名」に示されるスケジューラーサービスを再起動してください。

スケジューラーサービス名が「*」の場合は，JP1/AJS3サービスを再起動してください。また，再起動後，操作内容が反映されていることを確認してください。

コマンドで操作内容を確認する場合

ajsagtshowコマンドまたはajsagtprintコマンドで操作内容が反映されていることを確認してください。操作内容が反映されていない場合は，再度コマンドを実行してください。

Webインターフェースによる実行エージェント操作で操作内容を確認する場合

［実行エージェント］画面またはREST APIを使用し，操作内容が反映されていることを確認してください。操作内容が反映されていない場合は，再度実行エージェント操作を実行してください。

KNAC1518-E

An error occurred by the operation completion report in the job execution control.:スケジューラーサービス名:保守情報

ジョブ実行制御への実行完了通知でエラーが発生しました:スケジューラーサービス名:保守情報

エージェント管理コマンドのジョブ実行制御への実行完了通知でエラーが発生しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

直前に出力されている，KAVUで始まるメッセージの対処に従ってから，「スケジューラーサービス名」に示されるスケジューラーサービスを再起動してください。

また，再起動後，操作内容が反映されていることを確認してください。

コマンドで操作内容を確認する場合

ajsagtshowコマンドまたはajsagtprintコマンドで操作内容が反映されていることを確認してください。操作内容が反映されていない場合は，再度コマンドを実行してください。

Webインターフェースによる実行エージェント操作で操作内容を確認する場合

［実行エージェント］画面またはREST APIを使用し，操作内容が反映されていることを確認してください。操作内容が反映されていない場合は，再度実行エージェント操作を実行してください。

KNAC1519-W

An attempt to connect to the database failed, and the agent manager function cannot use.

データベースに接続できませんでした。エージェント管理機能は使用できません。

データベースへの接続に失敗したため，エージェント管理機能を使用できません。

そのため，次の現象が発生することがあります。

次のジョブを実行できない。

・PCジョブ（キューレスジョブを除く）

・UNIXジョブ（キューレスジョブを除く）

・イベントジョブ

・アクションジョブ（キューレスジョブを除く）

・カスタムジョブ

・引き継ぎ情報設定ジョブ

・フレキシブルジョブ

・HTTP接続ジョブ

次のコマンドの実行結果に実行エージェントおよび実行エージェントグループの情報が出力されない，または異常終了する。

・ajsagtaddコマンド

・ajsagtaltコマンド

・ajsagtdelコマンド

・ajsagtshowコマンド

・ajsagtprintコマンド

次の機能を使用できない。

・エージェント自動定義機能

（S）

処理を続行します。

（O）

メッセージKNAC1508-Eの対処方法を参照してください。

KNAC1520-I

Reconnect to the database has finished (ホスト名).

データベースに再接続しました(ホスト名)

データベースに再接続しました。

（S）

処理を続行します。

KNAC1521-E

The invalid exec-agent information was detected in the database (論理ホスト名)(保守情報).

データベース中に不正な実行エージェント情報を検出しました(論理ホスト名)(保守情報)

データベース中に不正な情報を検出しました。

（S）

処理を終了します。

（O）

実行エージェントの最大数を拡張するための設定を無効にしたときに，組み込みDBを再作成していないおそれがあります。実行エージェントの最大数の拡張を無効にする手順を再度実施してください。

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.28(3) 実行エージェントの最大数の拡張を無効にする手順」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.25(3) 実行エージェントの最大数の拡張を無効にする手順」（UNIXの場合）を参照してください。

KNAC1701-W

The communication status confirmation will now start because the obstacle agent has been detected.(論理ホスト名)

障害エージェントを検知したため通信状態確認を開始します(論理ホスト名)

通信障害が発生している実行エージェントを検知したため，通信状態確認を開始します。

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

処理を続行します。

KNAC1702-I

The communication status confirmation will now start - started by ajsagtcheck command.(論理ホスト名)

ajsagtcheckコマンドによる通信状態確認を開始します(論理ホスト名)

ajsagtcheckコマンドで通信状態確認を開始します。

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

処理を続行します。

KNAC1703-W

The obstacle status of exec-agent was changed to unconnectable status.(the number of exec-agent: 状態を「接続不可」に変更した実行エージェント数) (論理ホスト名)

実行エージェントを接続不可状態にしました(実行エージェント数：状態を「接続不可」に変更した実行エージェント数) (論理ホスト名)

実行ホストの通信障害を検知したため，実行エージェントの状態を「接続不可」に変更しました。

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

実行エージェントの状態を「接続不可」に変更し，後続処理を実行します。

（O）

次の原因が考えられます。

実行ホストの名前解決ができない

エージェント監視プロセスが使用できるファイルディスクリプタ数の上限値に達した

マネージャーホストでポートが枯渇している

実行ホストが停止している

実行ホストのJP1/AJS3が停止している

ファイアウォールによって接続が拒否された

通信障害を検知した実行エージェントは，ajsagtshowコマンドで確認してください。

通信障害の原因を取り除いたあとは，通信状態回復確認による実行エージェントの回復を待つか，ajsagtaltコマンドで実行エージェントを「未確認」の状態に変更してください。

通信障害の原因を取り除いても，正常に稼働している実行エージェントの状態が「接続不可」になる場合，通信状態確認でタイムアウトが発生しているおそれがあります。環境設定パラメーターAGMCONNECTTIMEOUTに設定する通信接続タイムアウト時間を，「接続不可」の状態となっている実行エージェント数に応じて長くしてください。通信接続タイムアウト時間に加算する値の目安は，実行エージェント数100につき5〜10秒です。環境設定パラメーターAGMCONNECTTIMEOUTの設定を変更したあとは，JP1/AJS3サービスを再起動してください。JP1/AJS3サービスを再起動したあと，ajsagtcheckコマンドを実行して，通信状態確認でタイムアウトが発生しないことを確認してください。

KNAC1704-I

The communication status confirmation ended.(論理ホスト名)

通信状態確認が終了しました(論理ホスト名)

通信状態確認が終了しました。

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

処理を続行します。

KNAC1705-E

Failed to connect to the exec-agent (実行エージェント名:実行ホスト名) because an error occurred while processing.(論理ホスト名)

処理中にエラーが発生したため，実行エージェント(実行エージェント名:実行ホスト名)の通信接続処理に失敗しました(論理ホスト名)

実行ホストに対する通信状態確認または通信状態回復確認に失敗しました。該当ホストの状態を変更できません。

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

通信状態確認または通信状態回復確認を続行します。

（O）

このメッセージが出力されるより前に出力されたKNACで始まるエラーメッセージを参照し，通信状態確認または通信状態回復確認に失敗した原因を確認してください。

KNAC1706-I

The communication status recovery confirmation will now start.(論理ホスト名)

通信状態回復確認を開始します(論理ホスト名)

通信状態回復確認を開始します。

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

処理を続行します。

通信障害が発生している実行エージェントが残っていた場合，環境設定パラメーターAGMINTERVALFORRECOVERで指定した時間が経過したあとに，通信状態回復確認を再度実行します。

KNAC1707-I

The obstacle status of exec-agent was changed to connectable status because it recovered from obstacle. (the number of exec-agent: 状態を「接続可」に変更した実行エージェント数) (論理ホスト名)

実行エージェントが回復したため，接続可状態にしました(実行エージェント数：状態を「接続可」に変更した実行エージェント数)(論理ホスト名)

実行ホストが回復したため，この実行エージェントの状態を「接続可」に変更しました。

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

処理を続行します。

（O）

通信障害を検知した実行エージェントは，ajsagtshowコマンドで確認してください。

このメッセージが出力されたあともジョブの配信に失敗する状況が続いている場合，実行ホストで通信暗号化機能が有効になっているおそれがあります。該当するホストの統合トレースログにメッセージKAVU2251-Eが出力されているかどうか確認してください。

メッセージKAVU2251-Eが出力されている場合

実行ホストと通信暗号化機能の設定を合わせてください。実行ホストで通信暗号化機能を有効にしたあと，実行ホストでJP1/BaseサービスとJP1/AJS3サービスを再起動してください。

メッセージKAVU2251-Eが出力されていない場合

このメッセージの前後にKAVUまたはKNACで始まるメッセージが出力されているかどうか確認してください。出力されているときは，説明も参照してください。

KNAC1708-I

The communication status recovery confirmation ended.(論理ホスト名)

通信状態回復確認が終了しました(論理ホスト名)

通信状態回復確認が終了しました。

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

処理を続行します。

KNAC1709-E

Failed to confirm the status of the exec-agent (実行エージェント名:実行ホスト名,IPアドレス). : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 (論理ホスト名)

実行エージェント(実行エージェント名:実行ホスト名,IPアドレス)の状態確認に失敗しました : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 (論理ホスト名)

実行ホスト名から求められる，メッセージ中の「IPアドレス」に表示される実行エージェントに対して，接続を試みましたが，エラーが発生したため通信状態を確認できませんでした。

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

処理を続行します。

（O）

このメッセージが出力される前に出力されたKNACで始まるエラーメッセージの説明を参照してください。

メッセージ中の「IPアドレス」に表示される実行エージェントの通信状態を確認できなかったため，ajsagtshowコマンドでメッセージ中の「実行エージェント名」に表示された実行エージェントの状態は出力されません。

KNAC1710-E

The communication status confirmation will now stop because an error occurred.(論理ホスト名)

エラーが発生したため，通信状態確認を中止します(論理ホスト名)

通信状態確認を開始しようとしましたが，エラーが発生したため，通信状態確認を中止します。

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

処理を中断します。

（O）

このメッセージが出力される前に出力されたKNACで始まるエラーメッセージの説明を参照してください。

また，対処が完了したあとは，ajsagtcheckコマンドで通信状態確認を再実行してください。

KNAC1711-E

The communication status recovery confirmation will now stop because an error occurred.(論理ホスト名)

エラーが発生したため，通信状態回復確認処理を中止します(論理ホスト名)

通信状態回復確認を開始しようとしましたが，エラーが発生したため，通信状態回復確認処理を中断しました。

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

処理を中断します。

通信障害が発生している実行エージェントが残っていた場合，環境設定パラメーターAGMINTERVALFORRECOVERで指定した時間の経過後に通信状態回復確認を再度実行します。

（O）

このメッセージが出力される前に出力されたKNACで始まるエラーメッセージの説明を参照してください。

KNAC1713-I

The communication status confirmation will now stop - stopped by ajsagtcheck command.(論理ホスト名)

ajsagtcheckコマンドにより通信状態確認を中止します(論理ホスト名)

ajsagtcheckコマンドによって通信状態確認を中止します。

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

処理を中断します。

KNAC1714-I

The communication status recovery confirmation will now stop so that the communication status confirmation could start.(論理ホスト名)

通信状態確認を開始するため通信状態回復確認を中止します(論理ホスト名)

通信状態確認を開始するため通信状態回復確認を中止します。

なお，物理ホストの場合，「論理ホスト名」にはJP1_DEFAULTが出力されます。

（S）

処理を中断します。

KNAC1771-E

Cannot execute because the agent monitoring process is stopped.

エージェント監視プロセスが停止しているためコマンドを実行できませんでした

エージェント監視プロセスが停止しているためコマンドを実行できませんでした。

（S）

コマンドの処理を終了します。

（O）

エージェント監視プロセスが起動しているかどうか確認してください。次の要因と対処に従いエラー要因を取り除いたあと，エージェント監視プロセスを起動してからコマンドを再実行してください。

エージェント監視プロセスの起動設定がされていない場合は，エージェント監視プロセスを起動してください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　21.5 ジョブの配信遅延を軽減するための設定」を参照してください。

JP1/AJS3サービスが起動していない場合は，JP1/AJS3サービスを起動してください。

それ以外の場合は，JP1/AJS3の状態や統合トレースログの内容を確認してエラー要因を取り除いてください。

KNAC1772-E

Cannot execute because the command cannot communicate with the agent monitoring process. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

エージェント監視プロセスと通信できないためコマンドを実行できませんでした : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

エージェント監視プロセスと通信できないためコマンドを実行できませんでした。

（S）

コマンドの処理を終了します。

（O）

エージェント監視プロセスが停止していないか確認してください。原因を調査したあと，コマンドを再実行してください。

KNAC1773-E

The agent monitoring process rejected a request. : 保守情報1

エージェント監視プロセスが要求を拒否しました : 保守情報1

エージェント監視プロセスから要求を拒否する応答を受けました。

（S）

コマンドの処理を終了します。

（O）

エージェント監視プロセスが出力するメッセージの対処に従ってください。

KNAC1774-E

Insufficient memory occurred while communicating with the agent monitoring process. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

エージェント監視プロセスとの通信中にメモリー不足が発生しました : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

エージェント監視プロセスと通信できないためコマンドを実行できませんでした。

（S）

コマンドの処理を終了します。

（O）

現象が発生したときに稼働していたプロセスの状態を調査し，見積もり値以上のメモリーがあるかどうか確認してください。そのあと，必要に応じてメモリー不足となった処理を再実行してください。

KNAC1775-E

Resource lack occurred while communicating with the agent monitoring process. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

エージェント監視プロセスとの通信中に資源不足が発生しました : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

エージェント監視プロセスと通信できないためコマンドを実行できませんでした。

（S）

コマンドの処理を終了します。

（O）

リリースノートを参照して，見積もりをし直してください。

KNAC1776-E

Unexpected error occurred while communicating with the agent monitoring process. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

エージェント監視プロセスとの通信中に予期しないエラーが発生しました : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

エージェント監視プロセスと通信できないためコマンドを実行できませんでした。

（S）

コマンドの処理を終了します。

（O）

資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

採取する資料については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.3 トラブル発生時に採取が必要な資料」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.4 資料の採取方法」を参照してください。

KNAC1777-E

Cannot execute because the agent monitoring process is processing the communication status confirmation.

エージェント監視プロセスが通信状態確認中のためコマンドを実行できませんでした

すでにエージェント監視プロセスは通信状態確認中です。

（S）

コマンドの処理を終了します。

（O）

必要であれば，エージェント監視プロセスが通信状態確認を終えたあとに，コマンドを再実行してください。

KNAC1778-E

Cannot execute because the agent monitoring process is not processing the communication status confirmation.

エージェント監視プロセスが通信状態確認中でないためコマンドを実行できませんでした

すでにエージェント監視プロセスは通信状態確認中ではありません。

（S）

コマンドの処理を終了します。

KNAC1801-E

Insufficient memory occurred. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3

メモリー不足が発生しました : 保守情報1 保守情報2 保守情報3

メモリーが不足しています。

（S）

処理を中止し，プロセスを続行します。

ただし，処理を続行できない基幹部分でエラーを検知した場合は，プロセスを中止します。

（O）

現象が発生したときに稼働していたプロセスの状態を調査し，見積もり値以上のメモリーがあるかどうか確認してください。そのあと，必要に応じてメモリー不足となった処理を再度実行してください。

KNAC1802-E

I/O error occurred. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3

入出力エラーが発生しました : 保守情報1 保守情報2 保守情報3

処理中にファイルの入出力などでI/Oエラーが発生しました。

（S）

エラーが発生したファイルに対する処理を中止し，プロセスを続行します。

ただし，システムファイルの入出力エラーで処理を続けられない場合は，プロセスを中止します。

（O）

Windowsイベントログまたはsyslogのエラー情報，およびOSで固有に取得されているその他のエラー情報を参照し，対処してください。対処できない場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください。詳細については，「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください。

KNAC1803-E

File processing count exceeds the limit.

処理できるファイル数の上限を超えました

処理できるファイル数の制限値を超えました。

（S）

処理を中止し，プロセスを続行します。

ただし，処理を続行できない基幹部分でエラーを検知した場合は，プロセスを中止します。

（O）

不要なウィンドウ，ダイアログボックスおよびファイルを削除し，使用できる領域を確保したあとで，再度実行してください。

UNIXの場合は，カーネルパラメーターの次の項目を確認してください。

プロセスやシステムの最大ファイルオープン数

最大ファイル記述子数（ファイルシステムに関わる制限値）

また，リリースノートを参照し，ファイルシステムに関する設定を変更してください。

KNAC1804-E

Shared memory is not available. : 保守情報1 保守情報2

共有メモリが確保できません : 保守情報1 保守情報2

システムリソースの一つである共有メモリーが取得できないか，または必要な共有メモリーがありません。

（S）

処理を中止し，プロセスを続行します。

ただし，処理を続行できない基幹部分でエラーを検知した場合は，プロセスを中止します。

（O）

システムの共有メモリーのサイズが不足している場合は，カーネルパラメーターを拡大してください。

KNAC1805-E

Resource lack occurred : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

リソース不足が発生しました : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

リソース不足が発生しました。

（S）

処理を中止し，プロセスを続行します。

ただし，処理を続行できない基幹部分でエラーを検知した場合は，プロセスを中止します。

（O）

リリースノートを参照して，見積もりをし直してください。

KNAC1806-E

Not enough space in file system.

ファイルシステムに十分な領域がありません

ファイルシステムに十分な領域がありません。

（S）

処理を中止し，プロセスを続行します。

ただし，処理を続行できない基幹部分でエラーを検知した場合は，プロセスを中止します。

（O）

不要なウィンドウ，ダイアログボックスおよびファイルを削除し，使用できる領域を確保したあとで，再度実行してください。

UNIXの場合は，カーネルパラメーターの次の項目を確認してください。

プロセスやシステムの最大ファイルオープン数

最大ファイル記述子数（ファイルシステムに関わる制限値）

また，リリースノートを参照し，ファイルシステムに関する設定を変更してください。

KNAC1807-E

Only super user or administrator can execute.

スーパーユーザまたはアドミニストレータでなければ実行できません

スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持たないユーザーがコマンドを実行しようとしました。AJS管理者で運用する環境の場合は，AJS管理者ではないユーザー，またはスーパーユーザー権限を持たないユーザーがコマンドを実行しようとしました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持つユーザーがコマンドを実行してください。

WindowsでUAC機能が有効である場合は，管理者で再度コマンドを実行してください。AJS管理者で運用する環境の場合は，AJS管理者，またはスーパーユーザー権限を持つユーザーでコマンドを実行してください。

KNAC1808-E

System error occurred. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

システムエラーが発生しました : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

処理中にシステムエラーが発生しました。

（S）

処理を中止し，プロセスを続行します。

ただし，処理を続行できない基幹部分でエラーを検知した場合は，プロセスを中止します。

（O）

OSで出力されているWindowsイベントログまたはsyslogのエラー情報，およびOSで固有に取得されているその他のエラー情報を参照し，対処してください。対処できない場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください。詳細については，「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください。

KNAC1809-E

Unexpected error occurred in JP1/AJS3. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

JP1/AJS3で予期しないエラーが発生しました : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

処理中に予期しないエラーが発生しました。

（S）

処理を中止し，プロセスを続行します。

ただし，処理を続行できない基幹部分でエラーを検知した場合は，プロセスを中止します。

（O）

このエラーメッセージの前後に出力されたメッセージに従って対処してください。対処できない場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください。詳細については，「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください。

9　KNADで始まるメッセージ（インストーラーおよびシステム管理が出力するメッセージ）

KNADで始まるメッセージ（インストーラーおよびシステム管理が出力するメッセージ）について説明します。

9.1　KNADで始まるメッセージ（インストーラーおよびシステム管理が出力するメッセージ）の一覧

KNADで始まるメッセージ（インストーラーおよびシステム管理が出力するメッセージ）の一覧を次に示します。

KNAD1000-E

The installation will stop because this product cannot be installed on the same system as a product that has already been installed on this system.

同一システムにインストールできない製品が存在するため，インストールを中断します。

同一システムにインストールできない製品があるため，インストールを中断しました。

JP1/AJS3 - Managerをインストールしようとした場合

次の製品がインストールされていると，JP1/AJS3 - Managerはインストールできません。

・JP1/AJS3 - Agent

・JP1/AJS3 - Agent Minimal Edition

・JP1/AJS2 - Agent

・JP1/AJS2 - Light Edition

・JP1/AJS2 - Datareplicator

JP1/AJS3 - Agentをインストールしようとした場合

次の製品がインストールされていると，JP1/AJS3 - Agentはインストールできません。

・JP1/AJS3 - Manager

・JP1/AJS2 - Manager

・JP1/AJS2 - Light Edition

JP1/AJS3 - Agent Minimal Editionをインストールしようとした場合

次の製品がインストールされていると，JP1/AJS3 - Agent Minimal Editionはインストールできません。

・JP1/AJS3 - Manager

・JP1/AJS3 - Agent

・JP1/AJS2 - Manager

・JP1/AJS2 - Agent

・JP1/AJS2 - Light Edition

（S）

インストールを中断します。

（O）

次の対処をしてください。

JP1/AJS3 - Managerをインストールする場合

すでにインストールされているJP1/AJS3 - Agent，JP1/AJS3 - Agent Minimal Edition，JP1/AJS2 - Agent，JP1/AJS2 - Light Edition，またはJP1/AJS2 - Datareplicatorをアンインストールしてから再度インストールしてください。

JP1/AJS3 - Agentをインストールする場合

すでにインストールされているJP1/AJS3 - Manager，JP1/AJS2 - Manager，またはJP1/AJS2 - Light Editionをアンインストールしてから再度インストールしてください。

JP1/AJS3 - Agent Minimal Editionをインストールする場合

すでにインストールされているJP1/AJS3 - Manager，JP1/AJS3 - Agent，JP1/AJS2 - Manager，JP1/AJS2 - Agent，またはJP1/AJS2 - Light Editionをアンインストールしてから再度インストールしてください。

KNAD1001-E

The installation will stop because the installed JP1/AJS3 or JP1/AJS2 does not meet the requirements of the applicable OS.

適用OSの条件を満たさない製品がインストールされているため，インストールを中断します。

適用OSの条件を満たさないJP1/AJS3またはJP1/AJS2製品がすでにインストールされているため，インストールを中断しました。

適用OSの条件を満たさないJP1/AJS3またはJP1/AJS2製品からのバージョンアップインストールはできません。

次に示す要因が考えられます。

JP1/AJS3またはJP1/AJS2製品がインストールされているWindows Server 2003環境のOSを，Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，またはWindows Server 2012にバージョンアップした

（S）

インストールを中断します。

（O）

適用OSの条件を満たさないJP1/AJS3またはJP1/AJS2製品をアンインストールしたあと，適切なJP1/AJS3またはJP1/AJS2製品をインストールしてください。

アンインストールできない場合は，次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

行った操作の詳細

インストールログ（システムフォルダ¥Temp¥HITACHI_JP1_INST_LOGフォルダ）

資料採取ツールの実行結果

KNAD1002-E

This platform is not supported. Installation stops.

このプラットフォームは適用OSではありません。インストールを中断します。

適用OSの条件を満たさないプラットフォームにJP1/AJS3製品をインストールしようとしたため，インストールを中断しました。

現在インストールしようとしているJP1/AJS3製品は，このプラットフォームにインストールできません。

（S）

インストールを中断します。

（O）

JP1/AJS3製品の適用OSを確認した上，該当するOSにインストールしてください。適用OSの詳細については，リリースノートを参照してください。

KNAD1003-E

The user who executed the installation is not an administrator. An administrator is required to install JP1/AJS3.

インストールを実行したユーザーには管理者権限がありません。本製品のインストールには，管理者権限が必要です。

インストールを実行したユーザーは管理者権限を持っていないため，インストールできませんでした。

（S）

インストールを中断します。

（O）

管理者権限を持つユーザーがJP1/AJS3製品をインストールしてください。

KNAD1004-E

JP1/Base is not installed. Install JP1/Base, and then install JP1/AJS3.

JP1/Baseがインストールされていません。JP1/Baseをインストール後，再度インストールしてください。

JP1/Baseがインストールされていないため，インストールできませんでした。

（S）

インストールを中断します。

（O）

JP1/Baseをインストールしたあと，再度インストールしてください。

KNAD1005-E

Uninstallation of JP1/AJS3 - Manager failed. Please retry the uninstallation.

JP1/AJS3 - Managerのアンインストールに失敗しました。再度アンインストールしてください。

アンインストール中にエラーが発生したため，アンインストールを中断しました。

次に示す要因が考えられます。

システム環境変数TEMPに設定されているフォルダがあるドライブの空き領域が不足している

JP1/BaseをJP1/AJS3 - Managerより先にアンインストールした（そのあとJP1/Baseだけを再度インストールした場合を含む）

（S）

アンインストールを中断します。

（O）

リリースノートに記載されている，インストール時に必要な一時領域分の空き領域を確保したあと，再度アンインストールしてください。

JP1/BaseをJP1/AJS3 - Managerより先にアンインストールした場合は，リリースノートを参照して対応してください。

解決しない場合は，次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

行った操作の詳細

画面に表示されたダイアログボックスのハードコピー

インストールログ（システムフォルダ¥Temp¥HITACHI_JP1_INST_LOGフォルダ）

資料採取ツールの実行結果

KNAD1006-E

The installation will stop because the logical host of JP1/AJS3 is running. Stop the logical host, and then retry the installation.

JP1/AJS3の論理ホストが起動しているため，インストールを中断します。論理ホストを停止したあと，再度インストールしてください。

JP1/AJS3の論理ホストが起動しているため，上書きインストールまたはバージョンアップインストールを中断しました。

（S）

インストールを中断します。

（O）

JP1/AJS3の論理ホストをすべて停止したあと，再度インストールしてください。

KNAD1007-E

A file required for installation of JP1/AJS3 is missing. The installation will stop.(保守情報)

インストールに必要なファイルが存在しません。インストールを中断します。(保守情報)

保守情報で表示されている，インストールに必要なファイルが見つからなかったため，インストールを中断しました。次に示す要因が考えられます。

日立総合インストーラーの媒体不良

使用しているJP1/BaseのバージョンがJP1/AJS3製品の前提条件を満たしていない

（S）

インストールを中断します。

（O）

使用しているJP1/BaseのバージョンがJP1/AJS3製品の前提条件を満たしているか確認してください。ほかの日立総合インストーラーの媒体がある場合は，そちらの媒体を使用して再度インストールしてください。

解決しない場合は，次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

行った操作の詳細

画面に表示されたダイアログボックスのハードコピー

インストールログ（システムフォルダ¥Temp¥HITACHI_JP1_INST_LOGフォルダ）

上書きインストールまたはバージョンアップインストールの場合は，次の資料も採取してください。

資料採取ツールの実行結果

KNAD1008-E

Error occurred at opening file. Installation stops. (保守情報)

ファイルのオープンでエラーが発生しました。インストールを中断します。(保守情報)

保守情報で表示されている，インストールで使用するファイルをオープンできなかったため，インストールを中断しました。次に示す要因が考えられます。

システムドライブの空き容量が不足している

システム環境変数TEMPに設定されているフォルダに書き込み権限または読み取り権限がない

（S）

インストールを中断します。

（O）

要因を取り除いたあと，再度インストールしてください。

解決しない場合は，次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

行った操作の詳細

画面に表示されたダイアログボックスのハードコピー

システム環境変数TEMPに設定されているフォルダの，［プロパティ］−［セキュリティ］で表示される画面のハードコピー

インストールログ（システムフォルダ¥Temp¥HITACHI_JP1_INST_LOGフォルダ）

上書きインストールまたはバージョンアップインストールの場合は，次の資料も採取してください。

資料採取ツールの実行結果

KNAD1009-E

Error occurred to access file. Installation stops. (保守情報)

ファイルのアクセスでエラーが発生しました。インストールを中断します。(保守情報)

保守情報で表示されている，インストールで使用するファイルにアクセスできなかったため，インストールを中断しました。次に示す要因が考えられます。

システム環境変数TEMPに設定されているフォルダに書き込み権限または読み取り権限がない

（S）

インストールを中断します。

（O）

要因を取り除いたあと，再度インストールしてください。

解決しない場合は，次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

行った操作の詳細

画面に表示されたダイアログボックスのハードコピー

システム環境変数TEMPに設定されているフォルダの，［プロパティ］−［セキュリティ］で表示される画面のハードコピー

インストールログ（システムフォルダ¥Temp¥HITACHI_JP1_INST_LOGフォルダ）

上書きインストールまたはバージョンアップインストールの場合は，次の資料も採取してください。

資料採取ツールの実行結果

KNAD1010-E

Error occurred at reading file. Installation stops. (保守情報)

ファイルの読み込みでエラーが発生しました。インストールを中断します。(保守情報)

保守情報で表示されている，インストールで使用するファイルを読み取れなかったため，インストールを中断しました。次に示す要因が考えられます。

システム環境変数TEMPに設定されているフォルダに読み取り権限がない

（S）

インストールを中断します。

（O）

要因を取り除いたあと，再度インストールしてください。

解決しない場合は，次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

行った操作の詳細

画面に表示されたダイアログボックスのハードコピー

システム環境変数TEMPに設定されているフォルダの，［プロパティ］−［セキュリティ］で表示される画面のハードコピー

インストールログ（システムフォルダ¥Temp¥HITACHI_JP1_INST_LOGフォルダ）

上書きインストールまたはバージョンアップインストールの場合は，次の資料も採取してください。

資料採取ツールの実行結果

KNAD1011-E

Error occurred at closing file. Installation stops. (保守情報)

ファイルのクローズでエラーが発生しました。インストールを中断します。(保守情報)

保守情報で表示されている，インストールで使用するファイルをクローズできなかったため，インストールを中断しました。次に示す要因が考えられます。

システム環境変数TEMPに設定されているフォルダに書き込み権限または読み取り権限がない

（S）

インストールを中断します。

（O）

要因を取り除いたあと，再度インストールしてください。

解決しない場合は，次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

行った操作の詳細

画面に表示されたダイアログボックスのハードコピー

システム環境変数TEMPに設定されているフォルダの，［プロパティ］−［セキュリティ］で表示される画面のハードコピー

インストールログ（システムフォルダ¥Temp¥HITACHI_JP1_INST_LOGフォルダ）

上書きインストールまたはバージョンアップインストールの場合は，次の資料も採取してください。

資料採取ツールの実行結果

KNAD1012-E

Possibility of operation failure. Please setup by Hitachi Integrated Installer.

操作に誤りのある可能性があります。日立総合インストーラーからインストールしてください。

日立総合インストーラーを使用していないおそれがあるため，インストールを中断しました。

次に示す要因が考えられます。

日立総合インストーラーの媒体にあるファイルを直接実行した

マルチバイト文字を使用したOSユーザーでインストールを実行した

（S）

インストールを中断します。

（O）

日立総合インストーラーを使用して，再度インストールしてください。

マルチバイト文字を使用したOSユーザーでインストールを実行した場合は，マルチバイト文字を使用しないOSユーザーで再度インストールしてください。

解決しない場合は，次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

行った操作の詳細

画面に表示されたダイアログボックスのハードコピー

インストールログ（システムフォルダ¥Temp¥HITACHI_JP1_INST_LOGフォルダ）

上書きインストールまたはバージョンアップインストールの場合は，次の資料も採取してください。

資料採取ツールの実行結果

KNAD1013-E

The Hitachi Integrated Installer disc might be corrupted. Installation cannot continue.

インストール媒体不良の可能性があります。インストールを続行できません。

インストール中にエラーが発生したため，インストールを中断しました。

次に示す要因が考えられます。

日立総合インストーラーの媒体に不良がある

日立総合インストーラーをローカルディスクにコピーしている場合，コピーに失敗している

（S）

インストールを中断します。

（O）

ほかの日立総合インストーラーの媒体がある場合は，そちらの媒体を使用して再度インストールしてください。

日立総合インストーラーをローカルディスクにコピーしている場合は，再度コピーしたあとインストールしてください。または，日立総合インストーラーの媒体を使用してインストールしてください。

解決しない場合は，次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

行った操作の詳細

画面に表示されたダイアログボックスのハードコピー

インストールログ（システムフォルダ¥Temp¥HITACHI_JP1_INST_LOGフォルダ）

上書きインストールまたはバージョンアップインストールの場合は，次の資料も採取してください。

資料採取ツールの実行結果

KNAD1014-E

The installation will stop because setting of common definition information failed. Restart the system, and then retry the installation.

共通定義情報の設定に失敗したため，インストールを中断します。システムの再起動後，再度インストールしてください。

JP1/AJS3製品が使用する共通定義情報の設定に失敗したため，インストールを中断しました。

（S）

インストールを中断します。

（O）

インストールするホストを再起動したあと，再度インストールしてください。

解決しない場合は，次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

行った操作の詳細

画面に表示されたダイアログボックスのハードコピー

インストールログ（システムフォルダ¥Temp¥HITACHI_JP1_INST_LOGフォルダ）

KNAD1015-E

Setting of license management information failed. The installation will stop.(保守情報)

ライセンス管理情報の設定に失敗しました。インストールを中断します。(保守情報)

ライセンス管理情報の設定に失敗したため，インストールを中断しました。

（S）

インストールを中断します。

（O）

次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

行った操作の詳細

画面に表示されたダイアログボックスのハードコピー

インストールログ（システムフォルダ¥Temp¥HITACHI_JP1_INST_LOGフォルダ）

上書きインストールまたはバージョンアップインストールの場合は，次の資料も採取してください。

資料採取ツールの実行結果

KNAD1016-E

The installation will stop because the trial version of JP1/AJS3 is already installed.

体験版がインストールされているため，インストールを中断します。

体験版がインストールされているホストに製品版または評価版をインストールしようとしたため，インストールを中断しました。

体験版に製品版または評価版を上書きインストールおよびバージョンアップインストールすることはできません。

（S）

インストールを中断します。

（O）

体験版をアンインストールしたあと，再度製品版または評価版をインストールしてください。

KNAD1017-E

An error occurred during upgrade installation of JP1/AJS3 - View. Check whether JP1/AJS2 - View is running, stop it if it is running, and then retry the installation.

バージョンアップインストール中にエラーが発生しました。JP1/AJS2 - Viewを起動している場合には終了させ，再度インストールしてください。

JP1/AJS2 - ViewからJP1/AJS3 - Viewへのバージョンアップインストール中にエラーが発生したため，インストールを中断しました。

（S）

インストールを中断します。

（O）

JP1/AJS2 - Viewの画面をすべて閉じたあと，再度JP1/AJS3 - Viewをバージョンアップインストールしてください。

KNAD1018-E

An error occurred during upgrade installation. Installation stops.

バージョンアップインストール中にエラーが発生しました。インストールを中断します。

JP1/AJS2 - Database optionを使用していた環境のJP1/AJS2 - ManagerをJP1/AJS3 - Managerにバージョンアップインストールした際にエラーが発生したため，インストールを中断しました。

（S）

インストールを中断します。

（O）

次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

行った操作の詳細

画面に表示されたダイアログボックスのハードコピー

インストールログ（システムフォルダ¥Temp¥HITACHI_JP1_INST_LOGフォルダ）

資料採取ツールの実行結果

KNAD1019-E

The installation will stop because the installed JP1/Base does not meet the requirements of the applicable OS.

適用OSの条件を満たさないJP1/Baseがインストールされているため，インストールを中断します。

インストールされているJP1/Baseの形名がJP1/AJS3製品の前提製品の条件を満たしていないため，インストールを中断しました。

次に示す要因が考えられます。

JP1/BaseがインストールされているWindows Server 2003環境のOSを，Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，またはWindows Server 2012にバージョンアップした

（S）

インストールを中断します。

（O）

インストールされているJP1/Baseをアンインストールしたあと，JP1/AJS3製品の前提条件を満たす形名のJP1/Baseをインストールしてください。そのあとで，JP1/AJS3製品を再度インストールしてください。必要なJP1/Baseの形名については，リリースノートを参照してください。

KNAD1020-E

The version of the installed JP1/Base is old. Please install after installing JP1/Baseバージョン情報 or later.

インストールされているJP1/Baseが古いバージョンです。JP1/Baseバージョン情報 以降をインストールしたあと，再度インストールしてください。

インストールされているJP1/BaseのバージョンがJP1/AJS3製品の前提製品の条件を満たしていないため，インストールを中断しました。

（S）

インストールを中断します。

（O）

JP1/AJS3製品の前提条件を満たすバージョンのJP1/Baseをインストールしたあと，再度インストールしてください。必要なJP1/Baseのバージョンについては，リリースノートを参照してください。

KNAD1021-E

An internal error occurred during JP1/AJS3 setup.(保守情報1)

JP1/AJS3の内部セットアップでエラーが発生しました。(保守情報1)

インストール時にJP1/AJS3が自動で行うセットアップでエラーが発生しました。

（S）

インストールを中断します。

（O）

新規インストール時に発生した場合，インストール先フォルダにインストールユーザーの書き込み権限があるかどうか確認してください。インストールユーザーに書き込み権限がないときは，書き込み権限を与えてください。このあと，インストール先フォルダを空にしてから，再インストールしてください。

解決しない場合，または新規インストール以外の場合は，次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

行った操作の詳細

画面に表示されたダイアログボックスのハードコピー

インストールログ（システムフォルダ¥Temp¥HCDINST）

上書きインストールまたはバージョンアップインストールの場合は，資料採取ツールの実行結果も採取してください。

KNAD1022-E

Failed to obtain information about the JP1/Base. Installation will now stop.

JP1/Baseの情報取得に失敗しました。インストールを中断します。

（要因）

同一装置内のJP1/Baseの情報を取得できなかったため，インストールを中断しました。

（S）

インストールを中断します。

（O）

次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

行った操作の詳細

画面に表示されたダイアログボックスのハードコピー

インストールログ（システムフォルダ¥Temp¥HITACHI_JP1_INST_LOGフォルダ）

上書きインストールまたはバージョンアップインストールの場合は，次の資料も採取してください。

資料採取ツールの実行結果

KNAD1301-W

The drive specified as the installation destination of JP1/AJS3 - Manager does not meet the minimum free space requirements. To install JP1/AJS3 - Manager, specify a drive that has at least 必要サイズ of free space.

JP1/AJS3 - Managerのインストール先に設定したドライブは，インストールに必要な空き容量がありません。インストールするためには，必要サイズ 以上の空き容量が必要です。

JP1/AJS3 - Managerのインストール先に設定したドライブは，インストールに必要な空き容量が不足しています。

JP1/AJS3 - Managerをインストールするドライブには，メッセージに示された「必要サイズ」以上の空き容量が必要です。

（S）

インストール先フォルダを再設定するダイアログボックスを表示します。

（O）

JP1/AJS3 - Managerのインストール先ドライブの空き容量を，メッセージに示されたサイズ以上にしてください。

または，メッセージに示されたサイズ以上の空き容量がある，ほかのドライブを設定してください。

JP1/AJS3 - Managerのインストールに必要なディスク容量については，リリースノートを参照してください。

KNAD1302-W

Setting of the integrated trace log failed.

統合トレースログの設定に失敗しました。

インストール時に，統合トレースログの設定に失敗しました。

次に示す要因が考えられます。

レジストリー「HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE」※のアクセス許可として，フルコントロールを与えているのがEveryoneだけである

（S）

インストールを続行します。

（O）

レジストリー「HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE」※のアクセス許可にAdministratorsグループを追加して，フルコントロールを付与したあとに，再度インストールしてください。

解決しない場合は，次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

行った操作の詳細

画面に表示されたダイアログボックスのハードコピー

レジストリー「HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE」※のアクセス許可のハードコピー

レジストリー「HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥HNTRLIB2¥HNTR1」※のアクセス許可のハードコピー

インストールログ（システムフォルダ¥Temp¥HITACHI_JP1_INST_LOGフォルダ）

資料採取ツールの実行結果

注※

64ビット版のWindowsの場合は，「HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE」を「HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node」と読み替えてください。

KNAD1303-W

Unsetting of the integrated trace log failed.

統合トレースログの設定解除に失敗しました。

アンインストール時に，統合トレースログの設定解除に失敗しました。

（S）

アンインストールを続行します。

（O）

次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

行った操作の詳細

画面に表示されたダイアログボックスのハードコピー

インストールログ（システムフォルダ¥Temp¥HITACHI_JP1_INST_LOGフォルダ）

KNAD1304-W

Deletion of the integrated trace log failed.

統合トレースログの削除に失敗しました。

アンインストール時に，統合トレースログの削除に失敗しました。

（S）

アンインストールを続行します。

（O）

次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

行った操作の詳細

画面に表示されたダイアログボックスのハードコピー

インストールログ（システムフォルダ¥Temp¥HITACHI_JP1_INST_LOGフォルダ）

KNAD1305-W

Setting of the TCP/IP port numbers to be used by JP1/AJS3 failed. It is necessary to set TCP/IP port numbers before using JP1/AJS3.

JP1/AJS3が使用するポート番号の設定に失敗しました。インストールした製品をご使用になるためには，ポート番号の設定が必要です。

JP1/AJS3が使用するポート番号の設定に失敗しました。

（S）

インストールを続行します。

（O）

インストール終了後に，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録A 設定するポート番号一覧」を参照してservicesファイルにJP1/AJS3が使用するポート番号を設定してください。

KNAD1306-W

An attempt to build a Scheduler service failed. After installation, please re-build the Scheduler service.

スケジューラーサービスの構築に失敗しました。インストール終了後，再構築してください。

スケジューラーサービスの構築に失敗しました。

次に示す要因が考えられます。

メッセージKAVS2128-Eが出力されて，組み込みDBのセットアップに失敗した

Application Experienceサービス，またはApplication Experience Lookup Serviceサービスのスタートアップの種類が「無効」になっている

（S）

インストールを続行します。

（O）

メッセージKAVS2128-Eが出力されて，組み込みDBのセットアップに失敗した場合は，「3. KAVSで始まるメッセージ（スケジューラーおよび共通処理に関するメッセージ）」を参照して，対処してください。

Application Experienceサービス，またはApplication Experience Lookup Serviceサービスのスタートアップの種類が「無効」になっている場合は，「自動」または「手動」に変更したあと，再度インストールしてください。

KNAD1500-I

Restart the system before using JP1/AJS3.

インストールした製品をご使用になるためには，システムの再起動が必要です。

現在インストールしている製品を使用するためには，インストール終了後にシステムの再起動が必要であることを通知するメッセージです。

（S）

インストールを続行します。

（O）

インストール終了後にシステムを再起動してください。

KNAD1501-I

After installation, it is necessary to set up JP1/AJS3 before using it.

インストールした製品をご使用になるためには，インストール終了後に，引き続きセットアップを行ってください。

現在インストールしている製品を使用するためには，インストール終了後に引き続きセットアップが必要であることを通知するメッセージです。

（S）

インストールを続行します。

（O）

インストール終了後に，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　8.5 JP1/AJS2 - ManagerからJP1/AJS3 - Managerへのバージョンアップ」を参照してセットアップしてください。

KNAD1700-Q

Do you want to perform overwrite installation of JP1/AJS3?

JP1/AJS3を上書きインストールしますか？

現在インストールされているJP1/AJS3またはJP1/AJS2製品を上書きインストールまたはバージョンアップインストールしようとしているため，確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

上書きインストールまたはバージョンアップインストールをする場合は［はい］ボタンをクリックしてください。上書きインストールまたはバージョンアップインストールをしない場合は［いいえ］ボタンをクリックし，インストールを終了してください。

KNAD1701-Q

This platform is not an applicable OS. Do you want to stop the installation?

このプラットフォームは適用OSではありません。インストールを中断しますか？

適用OSの条件を満たさないプラットフォームにインストールしようとしているため，確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

［はい］ボタンをクリックし，インストールを終了してください。

KNAD1702-Q

Upgrade installation from JP1/AJS2 - Manager to JP1/AJS3 - Manager will begin. Do you want to continue?

JP1/AJS2 - ManagerをJP1/AJS3 - Managerにバージョンアップインストールします。インストールを続行しますか？

JP1/AJS2 - ManagerをJP1/AJS3 - Managerにバージョンアップインストールしようとしているため，確認します。

JP1/AJS3 - Managerへのバージョンアップインストールが始まると，JP1/AJS2 - Managerの環境には戻せません。

（S）

応答を待ちます。

（O）

バージョンアップインストールをする場合は［はい］ボタンをクリックしてください。バージョンアップインストールをしない場合は［いいえ］ボタンをクリックし，インストールを終了してください。

KNAD1703-Q

The Hitachi Integrated Installer disc could not be found. Insert the disc into the drive.

日立総合インストーラーの媒体が見つかりません。媒体を挿入してください。

日立総合インストーラーの媒体上のファイルが見つからなかったため，確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

インストールを続行する場合は，日立総合インストーラーの媒体を挿入したあと［はい］ボタンをクリックしてください。インストールを続行しない場合は［いいえ］ボタンをクリックし，インストールを終了してください。

日立総合インストーラーの媒体を挿入しても解決しない場合は，次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

行った操作の詳細

画面に表示されたダイアログボックスのハードコピー

インストールログ（システムフォルダ¥Temp¥HITACHI_JP1_INST_LOGフォルダ）

上書きインストールまたはバージョンアップインストールの場合は，次の資料も採取してください。

資料採取ツールの実行結果

KNAD1704-Q

Over write installation from JP1/AJS3 - Agent Minimal Edition to JP1/AJS3 - Agent will begin. Do you want to continue?

JP1/AJS3 - Agent Minimal EditionをJP1/AJS3 - Agentに上書きインストールします。インストールを続行しますか？

JP1/AJS3 - Agent Minimal EditionをJP1/AJS3 - Agentに上書きインストールしようとしているため，確認します。

JP1/AJS3 - Agentへの上書きインストールが始まると，JP1/AJS3 - Agent Minimal Editionの環境には戻せません。

（S）

応答を待ちます。

（O）

上書きインストールをする場合は［はい］ボタンをクリックしてください。上書きインストールをしない場合は［いいえ］ボタンをクリックし，インストールを終了してください。

KNAD1705-Q

To enable the communication encryption function or to use an HTTP connection job, the version of JP1/Base in the same device must be upgraded. Do you want to continue the installation?

通信暗号化機能を有効にする場合，またはHTTP接続ジョブを使用する場合は，同一装置内のJP1/Baseのバージョンアップが必要です。インストールを続行しますか？

（要因）

インストール先システムの構成が通信暗号化，またはHTTP接続ジョブを使用できない状況のため，確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

Windowsの場合

インストールを続行する場合は［はい］ボタンをクリックしてください。インストールを終了する場合は［いいえ］ボタンをクリックしてください。

UNIXの場合

インストールを続行する場合は”y”を入力してください。インストールをしない場合は”n”を入力してください。

KNAD3501-E

An attempt to open the message file has failed.

メッセージファイルのオープンに失敗しました。なお，出力メッセージが「Failed to open the message file」の場合もあります。

（S）

システム管理を終了します。

（O）

Windowsの場合

資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に連絡してください。

UNIXの場合

次の原因が考えられます。環境を確認してください。

/opt/jp1ajs2/lib/nls配下のファイルに読み取り権限がない

読み取り権限を与えてください。

システムでオープンできるファイルの最大値になっている

カーネルパラメーターを見直してください。

一時的なメモリー不足

再実行してください。また，不要なプロセスを終了してから再実行してください。

ディレクトリまたはファイルが削除された

再インストールしてください。

解決できない場合は，資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に連絡してください。

KNAD3502-E

An attempt to read the message file has failed.

メッセージファイルの読み込みに失敗しました。

（S）

メッセージは出力されません。

（O）

JP1/AJS3のセットアップが正常終了したか確認してください。

KNAD3503-E

An attempt to read the message file has failed.

メッセージファイルの読み込みに失敗しました。

（S）

メッセージは出力されません。

（O）

/opt/jp1ajs2/lib/nlsディレクトリ下にメッセージファイル（jajsspm.cat）があるか，また，参照権限が適切か確認してください。

KNAD3504-E

An error occurred in internal processing to output a message.

メッセージ出力の内部処理でエラーが発生しました。

（S）

メッセージは出力されません。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KNAD3516-E

An attempt to start the process management has failed. (errno = 要求コード)

システム管理の起動に失敗しました。

（S）

システム管理を終了します。

（O）

製品が正しくインストールされているか確認してください。

KNAD3552-E

JP1/AJS3 管理対象プロセス名 has timed out.

JP1/AJS3の管理対象プロセス名への要求はタイムアウトしました

プロセスの起動・停止処理に時間が掛かっています。管理対象プロセス名は，システム管理で管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前です。

次の原因が考えられます。

システムの起動や停止，ウイルススキャンまたはバックアップソフトなどによってマシンが高負荷になり，タイムアウトが発生したおそれがあります。

プロセスの起動時にこのメッセージが出力される場合，大量のジョブネットが実行登録されている，ジョブネットの実行世代が滞留しているなどのおそれがあります。マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド」を参照し，ジョブの運用を見直してください。

（S）

処理を続行します。

（O）

次の対処をしてください。

マシンが高負荷になっていないかどうかを確認してください。高負荷になっている場合は，JP1/AJS3の起動および停止のタイミングを変更するなど，マシンへの負荷が分散されるように運用を見直してください。

プロセスの起動時にこのメッセージが出力される場合，jajs_spmd_statusコマンドを実行して，管理対象プロセス名に表示されているプロセスが起動することを確認してください。しばらくしても起動が確認できないときは，JP1/AJS3を再起動してください。プロセスの停止時にこのメッセージが出力される場合，JP1/AJS3サービスの停止後，管理対象プロセス名に表示されているプロセスが残っていないかを確認し，残っているときは強制終了してください。

解決できない場合は，資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してください。詳しくは「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください。

KNAD3553-E

SIGKILL was sent to 管理対象プロセス名 of JP1/AJS3, but termination could not be detected.

JP1/AJS3の管理対象プロセス名へSIGKILLを送信しましたが，終了を検知できません

SIGKILLを送信しましたが，終了を検知できません。管理対象プロセス名は，システム管理の管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前です。

（S）

システム管理を終了します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に連絡してください。

KNAD3564-I

jajs_xxxd: JP1/AJS3 will now start all inactive processes.

jajs_xxxd : JP1/AJS3の停止中の全プロセスを起動します

停止中の管理対象のプロセスをすべて起動します。jajs_xxxdは次のどれかです。

jajs_spmd：システム管理

jajs_dbmd：DBサービス

jajs_hstd：ホストサービス

jajs_agtd：エージェントサービス

jajs_schd：スケジューラーサービス

（S）

処理を続行します。

KNAD3569-I

jajs_spmd: JP1/AJS3 start up the管理対象プロセス名

jajs_spmd : JP1/AJS3の管理対象プロセス名を起動します

管理対象プロセスを起動します。管理対象プロセス名は，システム管理の管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前です。

（S）

管理対象プロセスを起動します。

KNAD3577-I

jajs_xxxd_stop: A stop request will now be sent to all processes of JP1/AJS3.

jajs_xxxd_stop : JP1/AJS3の全プロセスに対し停止要求を送信します

管理対象のプロセスすべてに対し停止要求を送信します。jajs_xxxdは次のどれかです。

jajs_spmd：システム管理

jajs_dbmd：DBサービス

jajs_hstd：ホストサービス

jajs_agtd：エージェントサービス

jajs_schd：スケジューラーサービス

（S）

処理を続行します。

KNAD3578-I

JP1/AJS3 has ended.

JP1/AJS3を終了します

システム管理を終了します。

（S）

システム管理を終了します。

KNAD3581-I

jajs_spmd_stop : JP1/AJS3 send the stop request to the管理対象プロセス名

jajs_spmd_stop : JP1/AJS3の管理対象プロセス名に対し停止要求を送信します

管理対象プロセスに停止要求を送信します。管理対象プロセス名は，システム管理の管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前です。

（S）

処理を続行します。

KNAD3586-I

JP1/AJS3 has terminated.

JP1/AJS3を終了します

システム管理を終了します。

（S）

システム管理を終了します。

KNAD3597-I

jajs_xxxd_stop -kill: A forced stop (kill) will be performed on all processes of JP1/AJS3.

jajs_xxxd_stop -kill : JP1/AJS3の全プロセスに強制停止を行います

管理対象のプロセスすべてに対し強制停止を行います。jajs_xxxdは次のどれかです。

jajs_spmd：システム管理

jajs_dbmd：DBサービス

jajs_hstd：ホストサービス

jajs_agtd：エージェントサービス

jajs_schd：スケジューラーサービス

（S）

処理を続行します。

KNAD3598-I

jajs_spmd_stop -kill : JP1/AJS3 execute the kill stop to管理対象プロセス名

jajs_spmd_stop -kill : JP1/AJS3の管理対象プロセス名に対し強制停止を行います

管理対象プロセスを強制停止します。管理対象プロセス名は，システム管理の管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前です。

（S）

処理を続行します。

KNAD3599-E

main_loop: An invalid request was received. (event ID = 要求種別)

main_loop : 不正な要求を受け取りました eventid = 要求種別

不正な要求を受け取りました。

（S）

処理を続行します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に連絡してください。

KNAD3602-I

JP1/AJS3 received a startup report from 管理対象プロセス名.

JP1/AJS3の管理対象プロセス名から起動完了通知を受信しました

起動完了通知を受信しました。管理対象プロセス名は，システム管理の管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前です。

（S）

処理を続行します。

KNAD3603-I

All processes of JP1/AJS3 are running.

JP1/AJS3の全プロセスが起動しました

管理対象プロセスがすべて起動しました。

（S）

処理を続行します。

KNAD3604-I

JP1/AJS3 startup has finished.

JP1/AJS3の起動が完了しました

サービスの起動が完了しました。

（S）

処理を続行します。

KNAD3605-I

JP1/AJS3 completed to send the start up request to the 管理対象プロセス名.

JP1/AJS3の管理対象プロセス名に対する起動要求が完了しました

異常終了した管理対象プロセスの再起動が完了しました。管理対象プロセス名は，システム管理の管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前です。

（S）

処理を続行します。

KNAD3610-I

JP1/AJS3 received an termination notification from 管理対象プロセス名.

JP1/AJS3の管理対象プロセス名から終了通知を受信しました

管理対象プロセスから終了通知を受信しました。管理対象プロセス名は，システム管理の管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前です。

（S）

処理を続行します。

KNAD3612-I

A stop request will now be sent to all processes of JP1/AJS3.

JP1/AJS3の全プロセスに対し停止要求を送信します

管理対象プロセスすべてに対し停止要求を送信します。

（S）

処理を続行します。

KNAD3613-W

A JP1/AJS3 timeout occurred in 管理対象プロセス名. Processing continues.

JP1/AJS3の管理対象プロセス名の起動がタイムアウトしました 処理を継続します

管理対象プロセスの起動タイムアウトが発生しました。管理対象プロセス名は，システム管理の管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前です。

（S）

処理を続行します。

（O）

しばらく待ったあと，管理対象プロセスの起動が完了しないで，JP1/AJS3が起動しない場合は，jajs_spmd_stop -killで強制終了し再起動してください。

なお，プロセスが異常終了したあとにこのメッセージが出力される場合は，管理対象プロセスのリトライ間隔が短くて再起動に失敗しているおそれがあります。マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　6.3.1 異常終了したJP1/AJS3のプロセスを再起動する」を参照し，リトライ間隔を調整してください。

KNAD3614-E

Process management will now stop because an invalid JP1/AJS3 status occurred.

JP1/AJS3不正な状態のためプロセス管理を停止します

不正な状態のためシステム管理を停止します。

（S）

システム管理を終了します。

（O）

Windowsの場合はWindowsイベントログ，UNIXの場合はsyslogにメッセージKAVS2128-Eが出力されていないか確認してください。メッセージKAVS2128-Eが出力されている場合は，スケジューラーサービスの構築に失敗しています。この場合，メッセージKAVS2128-Eの対処方法に従って対処してください。スケジューラーサービスの構築が正常終了してもこのメッセージが出力される場合は，資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に連絡してください。

KNAD3616-I

Restart of the JP1/AJS3 管理対象プロセス名 has finished.

JP1/AJS3 の管理対象プロセス名 の再起動が完了しました

異常終了した管理対象プロセスの再起動が完了しました。管理対象プロセス名は，システム管理の管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前です。

（S）

処理を続行します。

KNAD3617-I

The JP1/AJS3 管理対象プロセス名 startup has finished.

JP1/AJS3の 管理対象プロセス名 の起動が完了しました

JP1/AJS3の管理対象プロセスの起動が完了しました。

「管理対象プロセス名」には，システム管理が管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前が出力されます。

（S）

処理を続行します。

KNAD3620-E

The user does not have permission to execute the command 実行コマンド名.

実行権限がありません。 実行コマンド名

Administrators権限がないユーザーがコマンドを実行しようとしました。なお，出力メッセージが「No execution authorization. 実行コマンド名」の場合もあります。

AJS管理者で運用する環境の場合は，次の原因が考えられます。

AJS管理者でないユーザー，またはスーパーユーザー権限を持たないユーザーがコマンドを実行しようとした

実行権限の環境が不正

実行系と待機系でユーザー名，ユーザーID，グループ名，およびグループIDのどれか，または複数が不一致

（S）

コマンドを実行しません。

（O）

Administrators権限があるユーザーで実行してください。

AJS管理者で運用する環境の場合は，AJS管理者またはスーパーユーザー権限を持つユーザーでコマンドを実行してください。または，AJS管理者で運用するための環境を正しく設定したあと，再度実行してください。

KNAD3621-E

A fork system call failed during initialization: JP1/AJS3

初期化時に fork に失敗しました : JP1/AJS3

システム管理の起動時にバックグラウンドで実行するためのforkシステムコールに失敗しました。

（S）

システム管理を終了します。

（O）

システムのメモリーが不足していないか確認してください。また，OSが正常に運用されているか確認してください。

KNAD3623-E

The setsid function failed. (エラーの説明)

setsid 関数が失敗しました エラーの説明

setsidシステムコールが失敗しました。

（S）

システム管理を終了します。

（O）

システムのメモリーが不足していないか確認してください。また，OSが正常に運用されているか確認してください。

KNAD3624-E

An attempt to create a process management table has failed.

プロセス管理テーブルの作成に失敗しました

プロセス管理テーブルの作成に失敗しました。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

システムのメモリーが不足していないか，また，製品が正しくインストールされているか確認してください。

拡張起動プロセス定義ファイル（jp1ajs_xxxx_0700.conf）が正しく設定されているか確認してください。「xxxx」の部分は，service，dbmd，hstd，agtd，schdのどれかです。

前回起動時の管理対象プロセスが正常終了しないで残っていないか確認してください。

管理対象プロセスが残っている場合は，すべての管理対象プロセスを強制終了したあと，サービスを起動してください。

Windowsの場合はWindowsイベントログ，UNIXの場合はsyslogに，メッセージKAVS2128-Eが出力されていないか確認してください。

メッセージKAVS2128-Eが出力されている場合は，スケジューラーサービスの構築に失敗しています。メッセージKAVS2128-Eの対処方法に従って対処してください。

jbssetcnfコマンドを使用して環境設定パラメーターを設定した場合，設定した定義キーや環境設定パラメーターに誤りがないか確認してください。設定した内容に誤りがあるときは，バックアップから設定変更前の状態に戻したあと，正しい内容で設定してください。バックアップがない場合には，JP1/AJS3をインストールし直して，環境設定パラメーターを設定してください。

KNAD3625-E

An internal error occurred. Execution Command names differ. 実行コマンド名

内部エラー : 実行コマンド名の不一致. 実行コマンド名

実行コマンド名の不一致です。

（S）

システム管理を終了します。

（O）

実行コマンド名を確認してください。実行コマンド名を変更した場合は，動作しなくなります。

また，Windowsの場合，ショートファイル名では実行できません。

KNAD3626-E

An attempt to create a lock file has failed. ロックファイルのパス-エラーの説明

ロックファイルの作成に失敗しました. ロックファイルのパス エラーの説明

ロックファイルの作成に失敗しました。

AJS管理者で運用する環境の場合は，AJS管理者でないユーザー，またはスーパーユーザー権限を持たないユーザーがコマンドを実行しようとしたことが考えられます。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

confディレクトリがあるか，読み込み権限および書き込み権限があるか確認してください。また，クラスタで運用している場合，定義したconfディレクトリがあるか，読み込み権限および書き込み権限があるか確認してください。

AJS管理者で運用する環境の場合は，AJS管理者またはスーパーユーザー権限を持つユーザーでコマンドを実行してください。

KNAD3627-I

JP1/AJS3 is already running.

JP1/AJS3はすでに起動しています

サービスの二重起動です。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

KNAD3631-E

build_proc_table : The return value NULL was returned to the getfield function. 設定値

build_proc_table : getfield 関数に戻り値 NULL が返りました. 設定値.

拡張起動プロセス定義ファイル（jp1xx_service_0700.conf）のエントリーが正しく設定されていません。jp1xxは，jp1ajsです。

（S）

システム管理を終了します。

（O）

拡張起動プロセス定義ファイルのエントリーが正しく設定されているか確認してください。

KNAD3638-E

処理名 : Memory allocation failed : リターンコード

処理名 : メモリ確保に失敗しました : リターンコード

動作に必要なメモリーの確保に失敗しました。

（S）

システム管理を終了します。

（O）

メモリー不足が発生していないか確認してください。

KNAD3642-E

An internal error occurred. Component names differ. JP1/AJS3

内部エラー : コンポーネント名の不一致 JP1/AJS3

コンポーネント名の不一致です。

（S）

システム管理を終了します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に連絡してください。

KNAD3643-E

An attempt to open the environment definition file ファイル名 has failed.

環境定義ファイルがオープンできませんでした ファイル名

環境定義ファイルがオープンできませんでした。

（S）

システム管理を終了します。

（O）

製品が正しくインストールされているか確認してください。

KNAD3644-E

An attempt to expand the environment variables has failed.

環境変数の展開に失敗しました

jp1xx_env.confからの環境変数の読み込み処理に失敗しました。jp1xxは，jp1ajsです。

（S）

システム管理を終了します。

（O）

システムのメモリーが不足していないか確認してください。

KNAD3645-I

The logical hostname for process management is 論理ホスト名.

プロセス管理 論理ホスト名 論理ホスト名

システム管理は論理ホストで起動します。

（S）

処理を続行します。

KNAD3646-I

The オプション名 option is specified.

オプション名オプションが指定されました

システム管理はオプション付きで起動します。

（S）

処理を続行します。

KNAD3647-E

The expiration of the time limit. JP1/AJS3

JP1/AJS3 使用期限が切れています

JP1/AJS3評価版の使用期限が切れました。

（S）

処理を中断します。

KNAD3649-E

The environment variable of JP1_HOSTNAME is empty.

環境変数 JP1_HOSTNAME が空文字です

環境変数JP1_HOSTNAMEの設定が正しくありません。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

環境変数JP1_HOSTNAMEに正しい論理ホスト名を設定するか，環境変数JP1_HOSTNAMEを削除してください。

KNAD3650-I

JP1/AJS3 start up the 管理対象プロセス名.

JP1/AJS3 管理対象プロセス名 の起動処理を開始します

システム管理の管理対象プロセスの起動処理を行います。管理対象プロセス名は，システム管理で管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前です。

（S）

システム管理が管理対象プロセスを起動します。

KNAD3651-I

Startup processing for JP1/AJS3 has started.

JP1/AJS3の起動処理を開始します

システム管理が管理対象プロセスの起動処理を行います。

（S）

システム管理が管理対象プロセスを起動します。

KNAD3652-E

A timeout occurred during the wait for a response. (timeout period = タイムアウト秒 seconds)

応答待ちタイムアウトが発生しました タイムアウト秒：タイムアウト秒

応答を待っている間にタイムアウトが発生しました。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

タイムアウト値を変えて再実行してください。

KNAD3653-E

An attempt to send a request to the process management has failed.

プロセス管理への要求送信に失敗しました

システム管理コマンドからシステム管理への通信に失敗しました。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

プロセスが停止処理中である可能性があります。しばらく経過したあと，再度コマンドを実行してください。また，UNIXの場合は，/var/opt/jp1ajs2/tmpディレクトリがあるか確認してください。

KNAD3654-E

An attempt to receive a response from the process management has failed.

プロセス管理からの応答受信に失敗しました

システム管理コマンドがシステム管理からのデータ受信に失敗しました。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

システム管理を再起動して，再実行してください。

KNAD3655-E

Invalid data was received from the process management.

プロセス管理から不正なデータを受信しました

システム管理コマンドがシステム管理から不正なデータ受信しました。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

一時的に不正なデータを受信したおそれがあります。jajs_spmd_statusコマンドで状態を確認し，エラーが発生したコマンドを再実行してください。

KNAD3656-I

The startup command terminated normally.

起動コマンドは正常終了しました

システム管理の起動コマンドは正常終了しました。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

KNAD3657-E

The startup command terminated abnormally

起動コマンドは異常終了しました

起動コマンドは異常終了しました。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

jajs_spmd_statusコマンドで状態を確認後，再実行してください。

KNAD3658-E

The startup command terminated abnormally due to an inconsistent state.

起動コマンドは状態不正のため異常終了しました

システム管理がほかの処理をしている状態で，コマンドを実行した場合に出力されます。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

しばらく待ってからjajs_spmd_statusコマンドで状態を確認後，再実行してください。

KNAD3659-I

There were no processes that could run.

起動できるプロセスが存在しませんでした

起動できるプロセスがありません。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

システム管理コマンドの-nオプションに指定したプロセス名が正しいかどうかを確認してください。

KNAD3660-E

Invalid data was received. : 保守情報

不正なデータを受信しました: 保守情報

システム管理コマンドがシステム管理から不正なデータ受信しました。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

一時的に不正なデータを受信したおそれがあります。jajs_spmd_statusコマンドで状態を確認し，エラーが発生したコマンドを再実行してください。

KNAD3661-E

An unexpected result code was received. (return code = リターンコード)

不正な結果コードを受信しました. Return Code = リターンコード

システム管理コマンドがシステム管理から不正な結果コードを受信しました。なお，出力メッセージが「invalid result code was received」の場合もあります。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

jajs_spmd_statusコマンドで状態を確認後，再実行してください。

KNAD3662-I

The process management is not running.

プロセス管理は停止しています

システム管理が停止しています。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

KNAD3663-E

Execute the command from the administrator console.

管理者コンソールよりコマンドを実行してください

このコマンドは，管理者権限で実行しているコマンドプロンプト上，またはJP1/Base 管理者コンソール上で実行する必要があります。

（S）

コマンドの処理を終了します。

（O）

管理者権限で実行しているコマンドプロンプト上，またはJP1/Base 管理者コンソール上でコマンドを再実行してください。

KNAD3669-E

Specified Scheduler service does not exist.

指定したスケジューラーサービスは存在しません

指定したスケジューラーサービスがありません。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

処理対象のスケジューラーサービス名を正しく指定したあと，コマンドを再実行してください。

KNAD3670-I

JP1/AJS3 start the schedule stop.

JP1/AJS3の計画終了処理を開始します。

システム管理の管理対象プロセスの計画終了処理を開始します。

このメッセージは，JP1/Power Monitorと連携している場合に出力されます。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

KNAD3671-I

JP1/AJS3 start the jobnet restriction stop.

JP1/AJS3のジョブネット制限終了処理を開始します。

システム管理の管理対象プロセスのジョブネット制限終了処理を開始します。

このメッセージは，JP1/Power Monitorと連携している場合に出力されます。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

KNAD3672-I

A forced termination (kill) of JP1/AJS3 has started.

JP1/AJS3の強制終了処理を開始します

システム管理の強制終了処理を開始します。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

KNAD3673-I

JP1/AJS3 start the cancel of stop request.

JP1/AJS3の終了解除処理を開始します。

システム管理の管理対象プロセスの終了解除処理を開始します。

このメッセージは，JP1/Power Monitorと連携している場合に出力されます。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

KNAD3674-I

Termination processing of JP1/AJS3 has started.

JP1/AJS3の終了処理を開始します

システム管理の終了処理を開始します。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

KNAD3675-I

The stop command terminated normally.

終了コマンドは正常終了しました

システム管理の終了コマンドが正常終了しました。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

KNAD3676-E

The stop command terminated abnormally.

終了コマンドは異常終了しました

終了コマンドは異常終了しました。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

しばらく待ってからjajs_spmd_statusコマンドで状態を確認後，再実行してください。

KNAD3677-E

The stop command terminated abnormally due to an inconsistent state.

終了コマンドは状態不正のため異常終了しました

システム管理がほかの処理をしている状態で，コマンドを実行しました。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

しばらく待ってから再実行してください。

KNAD3678-I

There were no processes that could terminate.

終了できるプロセスが存在しませんでした

終了できるプロセスがありません。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

システム管理コマンドの-nオプションに指定したプロセス名が正しいかどうかを確認してください。

KNAD3686-E

Shared memory is not available. return code = リターンコード

共有メモリが確保できません. return code = リターンコード

共有メモリーの確保に失敗しました。

次の原因が考えられます。

環境設定パラメーターに誤った値を指定している。

UNIXの場合

共有メモリーの確保サイズ，およびカーネルパラメーターの値を超えている。

論理ホストまたはスケジューラーサービスを削除したあとに，ajsshmdelコマンドを実行していない。

物理ホスト・論理ホストのすべてのJP1/AJS3を停止しないで，論理ホストまたはスケジューラーサービスの構成変更を行った，またはajsshmdelコマンドを実行した。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

環境を確認し，次の対処をしてください。

統合トレースログを参照し，環境設定パラメーターのエラーメッセージが出力されている場合は，環境設定パラメーターを見直してから再実行してください。

UNIXの場合

共有メモリーの確保サイズ，およびカーネルパラメーターの設定を見直してください。見積もりについては，リリースノートを参照してください。

論理ホストまたはスケジューラーサービスを削除したあとに，ajsshmdelコマンドを実行していない場合は，物理ホスト・論理ホストのすべてのJP1/AJS3を停止し，ajsshmdelコマンドを実行したあと，JP1/AJS3を起動してください。

物理ホスト・論理ホストのすべてのJP1/AJS3を停止しないで，論理ホストまたはスケジューラーサービスの構成変更を行った，またはajsshmdelコマンドを実行した場合は，物理ホスト・論理ホストのすべてのJP1/AJS3を停止し，ajsshmdelコマンドを実行したあと，JP1/AJS3を起動してください。

解決できない場合は，資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KNAD3687-E

Specified data format is not acceptable for the environment variable. : 値

環境変数の指定に誤りがあります. ：値

環境変数の指定に誤りがあります。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

環境変数を正しく指定したあと，コマンドを再実行してください。環境変数については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　1.4 環境変数一覧」を参照してください。

KNAD3690-I

Processing to report the status of JP1/AJS3 has started.

JP1/AJS3の状態通知処理を開始します

システム管理の状態通知処理を開始します。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

KNAD3691-I

All the processes have started.

プロセスは全て起動しています

すべての管理対象プロセスが起動しています。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

KNAD3692-I

Some of the processes have started.

プロセスは一部起動しています

一部の管理対象プロセスが起動しています。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

KNAD3693-I

All of the processes have stopped.

プロセスは全て停止しています

すべての管理対象プロセスが停止しています。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

KNAD3694-I

Part of the process is now restarting.

プロセスは一部再起動中です

システム管理は一部再起動中です。

（S）

システム管理の状態通知コマンドを終了します。

KNAD3695-E

Invalid value for option (オプション名).

オプション(オプション名)の値に誤りがあります

オプションの値に誤りがあります。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

オプションの値を正しく指定したあと，コマンドを再実行してください。

KNAD3699-E

Shared memory for the operation profile is not available. (保守情報)

運用プロファイルの共有メモリの作成に失敗しました(保守情報)

運用プロファイルの共有メモリーの作成に失敗したため，運用プロファイルの機能は無効になります。

（S）

処理を続行します。

（O）

環境を確認し，次の対処をしてください。

統合トレースログを参照し，運用プロファイルのエラーメッセージが出力されている場合は，運用プロファイルを見直してから再実行してください。

UNIXの場合は，共有メモリーの確保サイズ，およびカーネルパラメーターの設定を見直してください。見積もりについては，リリースノートを参照してください。

解決できない場合は，資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KNAD3705-I

管理対象プロセス名 is now starting. (process ID = プロセスID)

管理対象プロセス名 開始中... pid = プロセスID

管理対象プロセスを起動中です。管理対象プロセス名は，システム管理の管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前です。プロセスIDは，起動中の管理対象プロセスのプロセスIDです。

（S）

処理を続行します。

KNAD3732-I

JP1/AJS3 detected the termination of 管理対象プロセス名. (process ID = プロセスID)

JP1/AJS3 管理対象プロセス名の停止を検知しました プロセスID = プロセスID

管理対象プロセスの停止を検知しました。管理対象プロセス名は，システム管理の管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前です。プロセスIDは，起動中の管理対象プロセスのプロセスIDです。

（S）

処理を続行します。

KNAD3736-I

All processes of JP1/AJS3 have stopped.

JP1/AJS3の全プロセスが停止しました

管理対象プロセスがすべて停止しました。

（S）

システム管理を終了します。

KNAD3737-E

The JP1/AJS3 管理対象プロセス名 terminated abnormally.

JP1/AJS3 の 管理対象プロセス名は異常終了しました

管理対象プロセスの異常終了を検知しました。管理対象プロセス名は，システム管理の管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前です。

（S）

処理を続行します。

（O）

異常終了した管理対象プロセスが出力している統合トレースログを参照し，障害要因を取り除いてください。jajs_spmd_statusコマンドで状態を確認後，再起動してください。

管理対象プロセスが出力しているメッセージがなかった場合，資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に連絡してください。

管理対象プロセス名が「evactiona」で，直近のメッセージKNAD3705-Iからこのメッセージの間に，KAVTで始まるエラーメッセージが出力されていない場合は，イベント・アクション制御の環境設定パラメーターWaitInfFileOutDirに不正な文字を指定していないか確認してください。環境設定パラメーターWaitInfFileOutDirの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.6 イベント・アクション制御の環境設定」を参照してください。

また，拡張起動プロセス定義ファイルの再起動可否に「1（再起動する）」を指定している場合，運用状況によってこのエラーメッセージが出力されることがあります。この場合の要因と対策については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　6.3.1 異常終了したJP1/AJS3のプロセスを再起動する」の注意事項を参照してください。

管理対象プロセス名がajsdbmgrdであり，直前にajsdbmgrdプロセスがメッセージKAVS0903-Eを出力している場合，デスクトップヒープ不足が発生しているおそれがあります。マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.3 JP1/AJS3のサービスの設定を変更する必要がある場合（Windows限定）」を参照し，必要であればJP1/AJS3サービスのアカウントを変更してください。また，同時ジョブ実行数やシステム全体の起動プロセスを見直すなど，デスクトップヒープ領域が不足しないよう対策を行ってください。

KNAD3739-I

JP1/AJS3 completed the individually stop request

JP1/AJS3 の個別停止要求が完了しました

JP1/AJS3の個別ジョブ制限停止要求が完了しました。

（S）

処理を続行します。

KNAD3742-I

JP1/AJS3 completed the individually kill stop

JP1/AJS3の個別強制停止要求が完了しました

JP1/AJS3の個別強制停止要求が完了しました。

（S）

処理を続行します。

KNAD3743-I

JP1/AJS3 has terminated.

JP1/AJS3は終了します

システム管理を終了します。

（S）

システム管理を終了します。

KNAD3744-I

JP1/AJS3 startup has finished.

JP1/AJS3の起動が完了しました

サービスの起動が完了しました。

（S）

処理を続行します。

KNAD3745-I

The JP1/AJS3 startup request has finished.

JP1/AJS3の起動要求が完了しました

起動要求が完了しました。

（S）

処理を続行します。

KNAD3746-I

The JP1/AJS3 管理対象プロセス名 terminated.

JP1/AJS3管理対象プロセス名 は終了します

JP1/AJS3の管理対象プロセスが終了しました。

「管理対象プロセス名」には，システム管理が管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前が出力されます。

（S）

処理を続行します。

KNAD3751-E

The process stopped in response to the signal. pid = プロセスID. signal = シグナル番号.

プロセスがシグナルを受けて停止しました. pid = プロセスID. signal = シグナル番号.

管理対象プロセスがシグナルを受けて停止しました。プロセスIDは，起動中の管理対象プロセスのプロセスIDです。シグナル番号は，停止する要因となったシグナル番号です。

（S）

処理を続行します。

（O）

異常終了した管理対象プロセスが出力している統合トレースログを参照し，障害の要因を取り除いてください。jajs_spmd_statusコマンドで状態を確認後，再起動してください。

管理対象プロセスが出力しているメッセージがなかった場合は，資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に連絡してください。

KNAD3752-E

An attempt to start 管理対象プロセス名 has finished. (return code = リターンコード, detail code = 要因コード)

管理対象プロセスの起動に失敗しました。管理対象プロセス名は，システム管理の管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前です。

（S）

処理を続行します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に連絡してください。

KNAD3753-E

An attempt to stop 管理対象プロセス名 has finished. (return code = リターンコード detail code =要因コード)

管理対象プロセスの停止に失敗しました。管理対象プロセス名は，システム管理の管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前です。

（S）

処理を続行します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KNAD3757-E

An attempt to read the product information failed. (Detailed information: 詳細情報)

製品情報の読み込みに失敗しました. (詳細情報: 詳細情報）

製品情報の読み込みに失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

システムの時刻がインストールした時刻以前に設定されている場合は，時刻を戻してから再実行してください。

それ以外の場合は，上書きインストールして再実行してください。

上書きインストール後にこのメッセージが出力される場合は，アンインストールしたあとに再インストールを実施し，再実行してください。

KNAD3759-E

A 関数名 system call failed. 戻り値

関数名 関数が失敗しました 戻り値

関数名 システムコールが失敗しました。

（S）

システム管理を終了します。

（O）

システムのメモリーが不足していないか確認してください。また，OSが正常に運用されているか確認してください。

KNAD3760-I

The changes to ファイル名 were not applied.

ファイル名 の変更は採用されませんでした

拡張起動プロセス定義ファイル（jp1ajs_xxxx_0700.conf）の設定変更は採用されませんでした。「xxxx」の部分は，service，dbmd，hstd，agtd，schdのどれかです。

（S）

処理を続行します。

（O）

設定値を変更して再実行してください。

KNAD3761-E

In the file ファイル名, the restart-or-not value is invalid. ( restart-or-not = 設定値)

定義ファイルファイル名 : 再起動可否の値が不正です. 設定値

拡張起動プロセス定義ファイル（jp1ajs_xxxx_0700.conf）で設定された再起動可否の値が不正です。「xxxx」の部分は，service，dbmd，hstd，agtd，schdのどれかです。

（S）

処理を続行します。

（O）

設定値を変更して再実行してください。

KNAD3762-I

Set 0 or 1 for the restart-or-not value.

再起動可否 : 0 か 1 を設定してください

拡張起動プロセス定義ファイル（jp1ajs_xxxx_0700.conf）で設定する再起動可否の値は0か1を設定してください。「xxxx」の部分は，service，dbmd，hstd，agtd，schdのどれかです。

（S）

処理を続行します。

（O）

再起動可否の値は0か1を設定してください。

KNAD3763-E

In the file ファイル名, the number-of-restarts value is invalid. (restart num. = 設定値)

定義ファイルファイル名 : 再起動回数の値が不正です. 設定値

拡張起動プロセス定義ファイル（jp1ajs_xxxx_0700.conf）で設定された再起動回数の値が不正です。「xxxx」の部分は，service，dbmd，hstd，agtd，schdのどれかです。

（S）

処理を続行します。

（O）

設定値を変更して再実行してください。

KNAD3764-I

Set 0 to 99 for the number-of-restarts value.

再起動回数 : 0 から 99 を設定してください

拡張起動プロセス定義ファイル（jp1ajs_xxxx_0700.conf）で設定する再起動回数の値は0から99を設定してください。「xxxx」の部分は，service，dbmd，hstd，agtd，schdのどれかです。

（S）

処理を続行します。

（O）

再起動回数の値は0から99を設定してください。

KNAD3765-E

In the file ファイル名, the restart interval value is invalid. (restart interval = 設定値)

定義ファイルファイル名 : リトライ間隔の値が不正です. 設定値

拡張起動プロセス定義ファイル（jp1ajs_xxxx_0700.conf）で設定されたリトライ間隔の値が不正です。「xxxx」の部分は，service，dbmd，hstd，agtd，schdのどれかです。

（S）

処理を続行します。

（O）

設定値を変更して再実行してください。

KNAD3766-I

Set 0 to 3600 for the restart interval value.

リトライ間隔 : 0 から 3600 を設定してください

拡張起動プロセス定義ファイル（jp1ajs_xxxx_0700.conf）で設定するリトライ間隔の値は0 から 3,600を設定してください。「xxxx」の部分は，service，dbmd，hstd，agtd，schdのどれかです。

（S）

処理を続行します。

（O）

リトライ間隔の値は0から3,600を設定してください。

KNAD3767-E

In the file ファイル名, the restart-count reset time is invalid. (restart-count reset time = 設定値)

定義ファイルファイル名 : 再起動回数リセット時間の値が不正です. 設定値

拡張起動プロセス定義ファイル（jp1ajs_xxxx_0700.conf）で設定された再起動回数リセット時間の値が不正です。「xxxx」の部分は，service，dbmd，hstd，agtd，schdのどれかです。

（S）

処理を続行します。

（O）

設定値を変更して再実行してください。

KNAD3768-I

Set 3600 to 2147483647 for the restart-count reset time.

再起動回数リセット時間 : 3600 から 2147483647 を設定してください

拡張起動プロセス定義ファイル（jp1ajs_xxxx_0700.conf）で設定する再起動回数リセット時間の値は3,600から2,147,483,647を設定してください。「xxxx」の部分は，service，dbmd，hstd，agtd，schdのどれかです。

（S）

処理を続行します。

（O）

再起動回数リセット時間の値は3,600から2,147,483,647を設定してください。

KNAD3769-I

In ファイル名, check the entries: process-name|path|startup-option|restart-or-not|number-of-restarts|restart-interval|restart-count-reset-time|kind|scheduler-flag|start-order|auto-start|stop-path|stop-option|check-status-path|check-status-option|check-status-end|check-status-interval|

ファイル名 のエントリを確認してください :プロセス名|パス|起動オプション|再起動可否|再起動回数|リトライ間隔|再起動回数リセット時間|種別|スケジューラーフラグ|起動順序|自動起動|停止パス|停止オプション|状態確認パス|状態確認オプション|状態確認終了コード|状態確認間隔|

拡張起動プロセス定義ファイル（jp1ajs_xxxx_0700.conf）のエントリーを確認してください。「xxxx」の部分は，service，dbmd，hstd，agtd，schdのどれかです。

（S）

処理を続行します。

（O）

拡張起動プロセス定義ファイルのエントリーを確認してください。

連携機能を使用するためにjp1ajs_xxxx.confをカスタマイズしている場合は，jp1ajs_xxxx.confにエントリーしているプロセスが，拡張起動プロセス定義ファイル（jp1ajs_xxxx_0700.conf）にエントリーされているか確認してください。

エントリーがない場合は，拡張起動プロセス定義ファイルのモデルファイル（ファイル名の末尾に，「.model」が付いています）を参照し，該当するプロセスのエントリーを拡張起動プロセス定義ファイルにコピーしてください。

KNAD3777-I

JP1/AJS3: The stopped 管理対象プロセス名 will be restarted. (restart count = 再起動回数)

JP1/AJS3 : 停止した 管理対象プロセス名 を再起動します.再起動回数 = 再起動回数

停止した管理対象プロセスを再起動します。管理対象プロセス名は，システム管理の管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前です。

（S）

管理対象プロセスを再起動します。

（O）

管理対象プロセス名に表示されているプロセスが異常終了したおそれがあります。異常終了を示すメッセージを確認し，必要に応じて対処してください。

KNAD3778-I

JP1/AJS3: A startup request was sent to the process 管理対象プロセス名.

JP1/AJS3: 管理対象プロセス名 に起動要求を送信しました

管理対象プロセスに起動要求を送信しました。管理対象プロセス名は，システム管理の管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前です。

（S）

処理を続行します。

KNAD3779-I

JP1/AJS3: An attempt to send a startup request to the process 管理対象プロセス名 failed.

JP1/AJS3: 管理対象プロセス名 の起動要求の送信が失敗しました

管理対象プロセスの起動要求送信に失敗しました。管理対象プロセス名は，システム管理の管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前です。

（S）

処理を続行します。

（O）

システムのメモリーが不足していないか，また，製品が正しくインストールされているかどうかを確認してください。そのあと，必要に応じてJP1/AJS3を再起動してください。

KNAD3786-E

To process 管理対象プロセスの子プロセスID, the system sent the signal シグナル名.

pid = 管理対象プロセスの子プロセスID のプロセスに シグナル名 を送信しました

管理対象プロセスの子プロセスにシグナルを送信しました。管理対象プロセスの子プロセスIDは，起動中の管理対象プロセスが生成するプロセスのプロセスIDです。

（S）

処理を続行します。

（O）

管理対象プロセスの子プロセスIDに表示されているプロセスが異常終了したおそれがあります。異常終了を示すメッセージを確認し，必要に応じて対処してください。

KNAD3788-E

JP1/AJS3: The number of restarts of 管理対象プロセス名 exceeded the specified restart count.

JP1/AJS3: 管理対象プロセス名 の再起動が設定再起動回数を超えました

管理対象プロセスの再起動回数が設定値を超えました。管理対象プロセス名は，システム管理の管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前です。

（S）

処理を続行します。

（O）

異常終了した管理対象プロセスが出力している統合トレースログを参照し，障害要因を取り除いてください。jajs_spmd_statusコマンドで状態を確認後，JP1/AJS3を再起動してください。

なお，障害要因を取り除いてもこのメッセージが出力される場合は，管理対象プロセスのリトライ間隔が短く再起動に失敗しているおそれがあります。マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　6.3.1 異常終了したJP1/AJS3のプロセスを再起動する」を参照し，リトライ間隔を調整してください。もし，管理対象プロセスの出力しているメッセージがない，またはリトライ間隔に問題がない場合は，資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に連絡してください。

KNAD3792-E

JP1/AJS3 jajs_xxxd: A start parameter is invalid: Usage

JP1/AJS3 jajs_xxxd : 開始パラメータが不正です. Usage

開始パラメーターが不正です。

jajs_xxxdは，次のどちらかです。

jajs_spmd：システム管理

jajs_hstd：ホストサービス

（S）

システム管理を終了します。

（O）

開始パラメーターを確認してから再実行してください。

KNAD3855-I

The process 管理対象プロセス名 will be terminated by SIGKILL. (process ID = プロセスID)

プロセス 管理対象プロセス名 は SIGKILL で停止します... pid = プロセスID

管理対象プロセスにSIGKILLを送信しました。管理対象プロセス名は，システム管理の管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前です。プロセスIDは，起動中の管理対象プロセスのプロセスIDです。

（S）

処理を続行します。

（O）

プロセスの停止に時間が掛かったおそれがあります。マシンが高負荷になっていないかどうかを確認してください。

KNAD3862-E

JP1/AJS3: No processes could be started.

JP1/AJS3プロセスが一つも起動できませんでした

管理対象プロセスが一つも起動できませんでした。

（S）

システム管理を終了します。

（O）

システムのメモリーが不足していないか，また，製品が正しくインストールされているか確認してください。

KNAD3870-E

The conf directory path cannot be obtained from the common definition.

共通定義から conf ディレクトリパスが取得できません

共通定義からconfディレクトリパスが取得できませんでした。なお，出力メッセージが「Cannot get conf directory path from common definition.」の場合もあります。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

共通定義情報が設定されていない状態です。設定が正しいか確認してください。

クラスタで運用している場合

システム管理コマンドで指定している引数の論理ホスト名が正しいか確認してください。また，環境変数JP1_HOSTNAMEの設定している論理ホスト名が正しいか確認してください。マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のクラスタで運用する場合の設定をしていない，またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド」のクラスタ運用のセットアップの設定をしていない場合は，設定してください。

クラスタで運用していない場合

環境変数JP1_HOSTNAMEを設定して起動していないか確認してください。環境変数JP1_HOSTNAMEを設定したまま物理ホストを起動することはできません。環境変数JP1_HOSTNAMEを設定していないのに，このメッセージが出力される場合は，JP1/AJS3をアンインストールしたあと，再インストールしてください。

KNAD3871-E

The conf directory path cannot be obtained by using the specified logical hostname.

指定された論理ホスト名で conf ディレクトリパスが取得できません

指定された論理ホスト名で共通定義からconfディレクトリパスが取得できませんでした。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

クラスタでの運用が前提です。指定した論理ホスト名が正しいか，または設定が正常に終了しているか確認してください。

KNAD3872-E

The log directory path cannot be obtained from the common definition information.

共通定義からlogディレクトリパスが取得できません

共通定義からlogディレクトリパスが取得できませんでした。なお，出力メッセージが「Cannot get log directory path from common definition.」の場合もあります。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

クラスタで運用している場合，論理ホスト名の設定が正しいか，または設定が正常に終了しているか確認してください。クラスタで運用していない場合は，次の操作を行って回復してください。

UNIXの場合

セットアップコマンドを実行してください。

Windowsの場合

修正インストールを行ってください。

KNAD3873-E

The log directory path cannot be obtained by using the specified logical hostname.

指定された論理ホスト名で log ディレクトリパスが取得できません

指定された論理ホスト名で共通定義からlogディレクトリパスが取得できませんでした。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

クラスタでの運用が前提です。指定した論理ホスト名が正しいか，または設定が正常に終了しているか確認してください。

KNAD3874-E

HNTRLib could not be initialized.

HNTRLib が初期化できませんでした

HNTRLib2が初期化できませんでした。ログが出力されません。なお，出力メッセージが「Cannot initialize HNTRLib.」の場合もあります。

（S）

処理を続行します。

（O）

システム管理起動時の場合は，システム管理を停止し，再起動してください。

KNAD3875-E

HNTRLib could not be initialized.

HNTRLib が初期化できませんでした

HNTRLib2が初期化できませんでした。ログが出力されません。なお，出力メッセージが「Cannot initialize HNTRLib.」の場合もあります。

（S）

処理を続行します。

（O）

システム管理起動時の場合は，システム管理を停止し，再起動してください。

KNAD3876-E

In the file ファイル名, the kind value is invalid. (kind = 設定値)

定義ファイルファイル名 : 種別の値が不正です. 設定値

拡張起動プロセス定義ファイル（jp1ajs_xxxx_0700.conf）で設定した種別の値が不正です。「xxxx」の部分は，service，dbmd，hstd，agtd，schdのどれかです。

（S）

処理を続行します。

（O）

設定値を変更して再実行してください。

KNAD3877-I

Set 0 - 2 for the kind value.

種別 : 0 〜 2 を設定してください

拡張起動プロセス定義ファイル（jp1ajs_xxxx_0700.conf）で設定する種別の値には，0から2を設定してください。「xxxx」の部分は，service，dbmd，hstd，agtd，schdのどれかです。

（S）

処理を続行します。

（O）

種別の値には，0から2を設定してください。

KNAD3878-E

In the file ファイル名, the scheduler-flag value is invalid. (scheduler-flag = 設定値)

定義ファイルファイル名 : スケジューラーフラグの値が不正です. 設定値

拡張起動プロセス定義ファイル（jp1xx_service_0700.conf）で設定したスケジューラーフラグの値が不正です。jp1xxは，jp1ajsです。

（S）

処理を続行します。

（O）

設定値を変更して再実行してください。

KNAD3879-I

Set 0 - 2 for the scheduler-flag value.

スケジューラーフラグ : 0 〜 2 を設定してください

拡張起動プロセス定義ファイル（jp1xx_service_0700.conf）で設定するスケジューラーフラグの値には，0から2を設定してください。jp1xxは，jp1ajsです。

（S）

処理を続行します。

（O）

スケジューラーフラグの値には，0から2を設定してください。

KNAD3880-E

In the file ファイル名, the scheduler-flag value is invalid. (scheduler-flag = 設定値)

定義ファイルファイル名 : スケジューラーフラグの値が不正です. 設定値

拡張起動プロセス定義ファイル（jp1ajs_xxxx_0700.conf）で設定したスケジューラーフラグの値が不正です。「xxxx」の部分は，service，dbmd，hstd，agtd，schdのどれかです。

（S）

処理を続行します。

（O）

設定値を変更して再実行してください。

KNAD3899-E

The work directory path cannot be acquired from the common definition information. (return code = リターンコード)

共通定義から work ディレクトリパスが取得できません

共通定義からworkディレクトリパスが取得できませんでした。なお，出力メッセージが「Cannot get work directory path from common definition. Return Code = リターンコード」の場合もあります。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

クラスタで運用している場合，論理ホスト名の設定が正しいか，または設定が正常に終了しているか確認してください。クラスタで運用していない場合は，次の操作を行って回復してください。

Windowsの場合

修正インストールを行ってください。

UNIXの場合

セットアップコマンドを実行してください。

KNAD3905-I

A stop request was sent to the process 管理対象プロセス名. (process ID = プロセスID)

プロセス 管理対象プロセス名 に停止要求を送信しました... pid = プロセスID

管理対象プロセスに停止要求を送信しました。管理対象プロセス名は，システム管理の管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前です。プロセスIDは，起動中の管理対象プロセスのプロセスIDです。

（S）

処理を続行します。

KNAD3910-I

SIGTERM will terminate the process 管理対象プロセス名. (process ID = プロセスID)

プロセス 管理対象プロセス名 SIGTERM で停止します... pid = プロセスID

管理対象プロセスにSIGTERMを送信しました。管理対象プロセス名は，システム管理の管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前です。プロセスIDは，起動中の管理対象プロセスのプロセスIDです。

（S）

処理を続行します。

（O）

プロセスの停止に時間が掛かったおそれがあります。マシンが高負荷になっていないかどうかを確認してください。

KNAD3911-E

The process management daemon is busy.

コマンド処理中です

コマンドを処理中です。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

しばらく待ってから再実行してください。起動，または停止処理中に，jajs_spmd，jajs_spmd_stopコマンドを実行した場合に出力されているときは，処理が完了するのを待ってから再実行してください。

KNAD3912-I

The process is running.

プロセスは起動しています

（S）

システム管理コマンドを終了します。

KNAD3913-I

The process is not running.

プロセスは停止しています

（S）

システム管理コマンドを終了します。

KNAD3914-E

An attempt to open the lock file under the conf directory has failed.

conf ディレクトリのロックファイルがオープンできません

confディレクトリのロックファイルがオープンできませんでした。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

confディレクトリがあるか，または書き込み権限があるか確認してください。

クラスタで運用している場合，定義したconfディレクトリがあるか，または書き込み権限があるか確認してください。

KNAD3935-E

create_pre_process_entry: Memory allocation failed. (要求コード)

create_pre_process_entry : メモリ確保に失敗しました : 要因コード

起動前処理管理テーブルの作成に失敗しました。起動前処理は行われません。

（S）

処理を続行します。

（O）

メモリー不足が発生していないか確認してください。

KNAD3953-E

Startup preprocessing for JP1/AJS3 has failed. (preprocessing name = 起動前処理名)

JP1/AJS3の起動前処理：起動前処理名 が失敗しました

起動前処理が失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

JP1/AJS3事前起動プロセス定義ファイル（jp1ajs_spmd_pre.conf）の内容を確認してください。

KNAD3960-I

Startup preprocessing is being performed.

起動前処理中です

システム管理は起動前処理中です。

（S）

システム管理の状態通知コマンドを終了します。

KNAD3961-E

The request could not be accepted because startup preprocessing is being performed.

起動前処理中の為，要求を受けられません

システム管理は起動前処理中のため，コマンド要求を受け付けられませんでした。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

しばらく待ってから再実行してください。

KNAD3970-E

The JP1/AJS3 cannot start because the JP1/AJS3 is running in the system block.

システム閉塞中のため、JP1/AJS3は起動できません.

システム閉塞中のため，JP1/AJS3を起動できませんでした。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

JP1/AJS3のセットアップが完了してから再実行してください。

KNAD3971-E

The JP1/AJS3 cannot start because status unknown. Termination code = 終了コード

システム状態の取得に失敗したため、JP1/AJS3は起動できません. 終了コード = 終了コード

システム状態の取得に失敗したため，JP1/AJS3を起動できませんでした。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

JP1/AJS3が正しくインストールされているか確認し，セットアップが完了してから再実行してください。

KNAD3972-E

The JP1/AJS3 cannot start individually because the JP1/AJS3 is not running.

JP1/AJS3が停止状態で個別起動はできません

JP1/AJS3が停止状態のときは，個別起動できません。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

JP1/AJS3を起動してから再実行してください。

KNAD3973-E

The JP1/AJS3 cannot start by command.

JP1/AJS3はコマンドで起動できません

JP1/AJS3が停止状態のときは，個別起動できません。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

JP1/AJS3はサービスから実行してください。

KNAD3974-E

JP1/AJS3 cannot start because the JP1/AJS3 construction is invalid.

構成が不正なため，JP1/AJS3は起動できません

構成が不正なため，JP1/AJS3を起動できません。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

スケジューラーサービスのデータベース種別が正しいか確認してください。また，一つのホスト内に複数のスケジューラーサービスを定義している場合，異なるデータベース種別が混在していないか確認してください。スケジューラーサービスをセットアップ中の場合は，ホスト内のすべてスケジューラーサービスのセットアップが完了してから再実行してください。

jbssetcnfコマンドを使用して環境設定パラメーターを設定した場合，設定した定義キーや環境設定パラメーターに誤りがないか確認してください。設定した内容に誤りがあるときは，バックアップから設定変更前の状態に戻したあと，正しい内容で設定してください。バックアップがない場合には，JP1/AJS3をインストールし直して，環境設定パラメーターを設定してください。

KNAD3975-E

JP1/AJS3 cannot start because the construction is unknown. Termination code = 終了コード

構成の取得に失敗したため，JP1/AJS3は起動できません. 終了コード = 終了コード

構成の取得に失敗したため，JP1/AJS3を起動できません。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

JP1/AJS3が正しくインストールされているかを確認し，セットアップが完了してから再実行してください。

KNAD3976-W

プロセス名 start in the disaster recovery start mode.

プロセス名はディザスターリカバリースタートで起動します

ハードウェアのコピー・ミラーリング機能を使用した運用中に，リモートサイトに運用拠点を切り替えたため，初回の起動は「プロセス名」に示すプロセスをディザスターリカバリースタートします。

（S）

「プロセス名」に示すプロセスをディザスターリカバリースタートします。

（O）

切り替え先拠点で運用を続行するための手順を実施してください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　11.2.1 リモートサイトに運用を切り替える」を参照してください。

KNAD3977-E

JP1/AJS3 cannot start in the remote site.

JP1/AJS3はリモートサイトでは起動できません

ハードウェアのコピー・ミラーリング機能を使用した運用中は，リモートサイトでのJP1/AJS3サービスの起動が抑止されます。

（S）

システム管理を終了します。

（O）

リモートサイトでJP1/AJS3サービスを起動するには，運用拠点の切り替え操作を実行してください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　11.2.1 リモートサイトに運用を切り替える」を参照してください。

KNAD3978-E

JP1/AJS3 cannot start in the disaster recovery start mode using a compatible ISAM configuration.

互換用ISAM構成ではディザスターリカバリースタートは使用できません

互換用ISAM構成では，ディザスターリカバリースタートは使用できません。

（S）

システム管理を終了します。

（O）

オプション指定を変更して再度起動してください。

KNAD3979-E

Failed to disable the auto disaster recovery start feature.(保守情報)

自動ディザスターリカバリースタートの解除に失敗しました(保守情報)

運用拠点切り替え後に自動的にディザスターリカバリースタートする機能の解除に失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KNAD3981-I

jajs_xxxd_stop -job: A request to stop job restrictions will be sent to all processes of JP1/AJS3.

jajs_xxxd_stop -job : JP1/AJS3の全プロセスに対しジョブ制限停止要求を送信します

管理対象のプロセスすべてに対しジョブ制限停止要求を送信します。

「jajs_xxxd」は次のどれかです。

jajs_spmd：システム管理

jajs_dbmd：DBサービス

jajs_hstd：ホストサービス

jajs_agtd：エージェントサービス

jajs_schd：スケジューラーサービス

（S）

処理を続行します。

KNAD3982-I

jajs_spmd_stop -job : JP1/AJS3 send the job restriction stop request to the管理対象プロセス名

jajs_spmd_stop -job : JP1/AJS3の管理対象プロセス名に対しジョブ制限停止要求を送信します

管理対象プロセスにジョブ制限停止要求を送信します。管理対象プロセス名は，システム管理の管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前です。

（S）

処理を続行します。

KNAD3983-I

JP1/AJS3 completed the individually job restriction stop request

JP1/AJS3 の個別ジョブ制限停止要求が完了しました

JP1/AJS3の個別ジョブ制限停止要求が完了しました。

（S）

処理を続行します。

KNAD3984-I

A request to stop job restrictions has been sent to the process 管理対象プロセス名. (process ID = プロセスID)

プロセス 管理対象プロセス名 にジョブ制限停止要求を送信しました... pid = プロセスID

管理対象プロセスにジョブ制限停止要求を送信しました。管理対象プロセス名は，システム管理の管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前です。プロセスIDは，起動中の管理対象プロセスのプロセスIDです。

（S）

処理を続行します。

KNAD3985-I

JP1/AJS3 start the job restriction stop of 管理対象プロセス名.

JP1/AJS3 管理対象プロセス名 のジョブ制限終了処理を開始します。

システム管理の管理対象プロセスのジョブ制限終了処理を開始します。管理対象プロセス名は，システム管理で管理している各コンポーネントを構成しているプロセスの名前です。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

KNAD3986-I

Processing to stop JP1/AJS3 job restrictions has started.

JP1/AJS3のジョブ制限終了処理を開始します

システム管理のジョブ制限終了処理を開始します。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

KNAD3991-E

Failed to open a system file.(保守情報)

システム管理のファイルをオープンできません(保守情報)

システム管理のファイルのオープンに失敗しました。

（S）

システム管理を終了します。

（O）

次の原因が考えられます。システムの環境を確認してください。

一時的なメモリー不足

再実行してください。また，不要なプロセスを終了してから再実行してください。

システムでオープンできるファイルの最大値になっている

カーネルパラメーターを見直してください。

システムで必要なディレクトリまたはファイルの内容が削除されたり，アクセス権が変更されたりしている

ディザスター・リカバリー運用をしている場合は，jajs_rpsiteコマンドに-vオプションまたは-Vオプションを指定して実行し，ディザスター・リカバリー環境が正しいか確認してください。

jajs_rpsiteコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　2. セットアップコマンド　jajs_rpsite」を参照してください。

ディザスター・リカバリー運用をしていない場合は，再インストールしてください。解決できない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KNAD3992-E

The JP1/AJS3 cannot start because the IPv4 environment does not exist in the system. 保守情報

システムにIPv4環境が存在しないため，JP1/AJS3は起動できません. 保守情報

システムにIPv4環境が存在しない，または情報の取得に失敗したため，JP1/AJS3は起動できませんでした。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

システムにIPv4環境を構築してからJP1/AJS3を起動してください。

KNAD3993-E

Failed to set the execute permissions environment. 保守情報

実行権限の環境設定に失敗しました. 保守情報

実行権限の環境設定に失敗しました。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

AJS管理者で運用するためのセットアップが正しく行われているか確認してください。AJS管理者で運用するための環境を正しく設定したあと，再度実行してください。

KNAD3994-E

An attempt to read the main site definition failed.要因コード 保守情報

メインサイトの定義の読み込みに失敗しました(要因コード:要因コード)保守情報

メインサイトの定義の読み込みに失敗しました。エラーの内容は，次の要因コードで示されます。

CNFERR

共通定義情報へのアクセスでエラーが発生した。

SYSERR

JP1/AJS3内部で論理矛盾が発生した。

（S）

システム管理を終了します。

（O）

要因コードに出力された内容に従って対処してください。

CNFERR

ディスク障害などが発生していないか確認してください。

この対処を実施してもエラーが発生する場合は，資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

SYSERR

資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KNAD3995-I

SSL communication settings for the logical host are enabled.(論理ホスト名, AJS3SSL = 設定値)

論理ホスト(論理ホスト名)のSSL通信設定が有効です(AJS3SSL = 設定値)

論理ホスト「論理ホスト名」の通信暗号化機能が有効です。

環境設定パラメーターAJS3SSLの設定値は，暗号化通信する範囲を表します。

（S）

処理を続行します。

KNAD3996-I

SSL communication settings for the logical host are disabled.(論理ホスト名)

論理ホスト(論理ホスト名)のSSL通信設定が無効です

論理ホスト「論理ホスト名」の通信暗号化機能が無効です。

（S）

処理を続行します。

KNAD3997-W

プロセス名 suppresses the execution of jobs, and then starts.

プロセス名はジョブの実行を抑止して起動します

スケジューラーサービスが実行抑止状態に設定されているため，「プロセス名」に示すプロセスをジョブの実行を抑止した状態で起動します。

（S）

「プロセス名」に示すプロセスをジョブの実行を抑止した状態で起動します。

（O）

運用を継続するための手順を実施してください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　12.2 外部DBを利用する場合の障害からの復旧」を参照してください。

KNAD3998-E

The process cannot start because the connection with the database failed.

データベースと接続できないため起動できません

データベースに接続できないため，JP1/AJS3またはスケジューラーサービスを起動できません。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.15 外部DBを利用する場合のトラブルへの対処」を参照して対処してください。

KNAD3999-E

The process cannot start because the database cannot be used.

データベースが使用できないため起動できません

次のどれかの要因によって，データベースが使用できないため，JP1/AJS3またはスケジューラーサービスを起動できません。

異なるマネージャーホストのエージェント管理用データベースに接続している。

異なるスケジューラーサービスのスケジューラーデータベースに接続している。

マネージャーホストまたはデータベースがバックアップから復元されている。

（S）

システム管理コマンドを終了します。

（O）

次の設定を確認して，接続するデータベースが正しいか確認してください。

環境設定パラメーターAJSODBC_DSNAMEおよび環境設定パラメーターAJSODBC_DBNAME

環境設定パラメーターAJSODBC_DSNAMEで指定されたODBCファイルデータソースの設定

マネージャーホストまたはデータベースをバックアップから復元した場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　12.2 外部DBを利用する場合の障害からの復旧」を参照して，業務を復旧してください。

10　KNAKで始まるメッセージ（JP1/AJS3 - Web Consoleに関するメッセージ）

KNAKで始まるメッセージ（JP1/AJS3 - Web Consoleに関するメッセージ）について説明します。

10.1　KNAKで始まるメッセージ（JP1/AJS3 - Web Consoleのインストーラーに関するメッセージ）の一覧

KNAKで始まるメッセージ（JP1/AJS3 - Web Consoleのインストーラーに関するメッセージ）の一覧を次に示します。

KNAK1601-E

This platform is not supported. Installation stops.

このプラットフォームは適用OSではありません。インストールを中断します。

適用OSの条件を満たさないプラットフォームにJP1/AJS3製品をインストールしようとしたため，インストールを中断しました。現在インストールしようとしているJP1/AJS3製品は，このプラットフォームにインストールできません。

（S）

インストールを中断します。

（O）

JP1/AJS3製品の適用OSをご確認の上，適用OSにインストールしてください。適用OSの詳細については，リリースノートを参照してください。

KNAK1603-E

The Hitachi Integrated Installer disc might be corrupted. Installation cannot continue.

インストール媒体不良の可能性があります。インストールを続行できません。

インストール中にエラーが発生したため，インストールを中断しました。次に示す要因が考えられます。

日立総合インストーラーの媒体不良

日立総合インストーラーをローカルディスクにコピーしてご使用の場合，コピーに失敗している

（S）

インストールを中断します。

（O）

ほかの日立総合インストーラーの媒体がある場合は，ほかの媒体を使用して再度インストールしてください。

日立総合インストーラーをローカルディスクにコピーして使用する場合は，再度コピーしたあとインストールしてください。または，日立総合インストーラーの媒体を使用してインストールしてください。

解決しない場合は，次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

行った操作の詳細

画面に表示されたダイアログボックスのハードコピー

インストールログ

上書きインストールまたはバージョンアップインストールの場合は，次の資料も追加で採取してください。

資料採取ツールの実行結果

KNAK1604-E

Setting of license management information failed. The installation will stop.(保守情報)

ライセンス管理情報の設定に失敗しました。インストールを中断します。(保守情報)

ライセンス管理情報の設定に失敗したため，インストールを中断しました。

（S）

インストールを中断します。

（O）

次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

行った操作の詳細

画面に表示されたダイアログボックスのハードコピー

インストールログ

上書きインストールまたはバージョンアップインストールの場合は，次の資料も追加で採取してください。

資料採取ツールの実行結果

KNAK1606-E

The user who executed the installation is not an administrator. An administrator is required to install this product.

インストールを実行したユーザーには管理者権限がありません。本製品のインストールには，管理者権限が必要です。

インストールを実行したユーザーは管理者権限を持っていないため，インストールできませんでした。

（S）

インストールを中断します。

（O）

JP1/AJS3製品は，管理者権限を持つユーザーでインストールしてください。

KNAK1607-E

An internal error occurred during JP1/AJS3 setup. (保守情報)

JP1/AJS3の内部セットアップでエラーが発生しました。(保守情報)

インストール時にJP1/AJS3が自動で行うセットアップでエラーが発生しました。次に示す要因が考えられます。

JP1/AJS3 - Web Consoleが使用するポート番号を，ほかのプログラムがすでに使用している。

システムドライブ（%systemdrive%）の空き容量が不足している。

インストール先ドライブの空き容量が不足している。

インストールするホストのホスト名に「_（アンダーバー）」が含まれている。

（S）

インストールを中断します。

（O）

要因を取り除いたあと，再度インストールしてください。

解決しない場合は，次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

行った操作の詳細

画面に表示されたダイアログボックスのハードコピー

インストールログ

上書きインストールまたはバージョンアップインストールの場合は，次の資料も採取してください。

資料採取ツールの実行結果

KNAK1608-E

Error occurred at opening file. Installation stops. (保守情報)

ファイルのオープンでエラーが発生しました。インストールを中断します。(保守情報)

インストールで使用するファイルがオープンできなかったため，インストールを中断しました。次に示す要因が考えられます。

システムドライブ（%systemdrive%）の空き容量が不足している。

システム環境変数TEMPに設定されているフォルダに書き込み権限または読み取り権限がない。

保守情報にはエラーの要因になったファイル名が出力されます。

（S）

インストールを中断します。

（O）

要因を取り除いたあと，再度インストールしてください。

解決しない場合は，次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

行った操作の詳細

画面に表示されたダイアログボックスのハードコピー

インストールログ

上書きインストールまたはバージョンアップインストールの場合は，次の資料も採取してください。

資料採取ツールの実行結果

KNAK1609-E

Error occurred at reading file. Installation stops. (保守情報)

ファイルの読み込みでエラーが発生しました。インストールを中断します。(保守情報)

インストールで使用するファイルが読み取れなかったため，インストールを中断しました。次に示す要因が考えられます。

システム環境変数TEMPに設定されているフォルダに読み取り権限がない

保守情報にはエラーの要因になったファイル名が出力されます。

（S）

インストールを中断します。

（O）

要因を取り除いたあと，再度インストールしてください。

解決しない場合は，次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

行った操作の詳細

画面に表示されたダイアログボックスのハードコピー

システム環境変数TEMPに設定されているフォルダの，［プロパティ］−［セキュリティ］で表示される画面のハードコピー

インストールログ

上書きインストールまたはバージョンアップインストールの場合は，次の資料も採取してください。

資料採取ツールの実行結果

KNAK1610-E

An internal error occurred during JP1/AJS3 unsetup. (保守情報)

JP1/AJS3の内部アンセットアップでエラーが発生しました。(保守情報)

アンインストール時にJP1/AJS3が自動で行うアンセットアップでエラーが発生しました。

次に示す要因が考えられます。

環境設定ファイルに不正な値が設定されている。

アンセットアップに必要なファイルが削除されている。

（S）

アンインストールを中断します。

（O）

環境設定ファイルに不正な値が設定されている場合は，不正な個所を修正してください。それ以外の場合は，一度上書きインストールしたあと，再度アンインストールしてください。

解決しない場合は，次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

行った操作の詳細

画面に表示されたダイアログボックスのハードコピー

資料採取ツールの実行結果

KNAK1671-Q

The Hitachi Integrated Installer disc could not be found. Insert the disc into the drive.

日立総合インストーラーの媒体が見つかりません。媒体を挿入してください。

日立総合インストーラーの媒体上のファイルが見つからなかったため，確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

インストールを続行する場合は，日立総合インストーラーの媒体を挿入したあと，［はい］を選択してください。インストールを続行しない場合は［いいえ］を選択して，インストールを終了してください。日立総合インストーラーの媒体を挿入しても解決しない場合は，次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

行った操作の詳細

画面に表示されたダイアログボックスのハードコピー

インストールログ

上書きインストールまたはバージョンアップインストールの場合は，次の資料も追加で採取してください。

資料採取ツールの実行結果

KNAK1672-Q

This platform is not an applicable OS. Do you want to stop the installation?

このプラットフォームは適用OSではありません。インストールを中断しますか？

適用OSの条件を満たさないプラットフォームにインストールしようとしているため，確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

［はい］ボタンをクリックし，インストールを終了してください。

10.2　KNAKで始まるメッセージ（Web GUIのメッセージ）の一覧

KNAKで始まるメッセージ（Web GUIのメッセージ）の一覧を次に示します。

KNAK2001-E

The host name is specified incorrectly.

ホスト名が不正です

接続先ホスト名で指定されたホスト名を名前解決できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

正しいホスト名を入力してください。

KNAK2002-E

Cannot be added a monitoring target units because the number of monitoring target units had been reached the setting limit (上限値).

設定可能件数が上限値（上限値）に達したため，これ以上監視対象を追加できません

監視対象に設定できるユニット数が上限に達しました。

（S）

環境設定の追加処理を中断します。

（O）

不要な監視対象ユニットを削除してください。または，監視対象に設定できるユニット数の上限値を変更したあと，再度監視対象を設定してください。

KNAK2003-E

Specify フィールド名.

フィールド名を指定してください

「フィールド名」を指定していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

「フィールド名」に値を入力して，再度操作してください。

KNAK2004-E

Cannot be added a monitoring target because the number of monitoring targets had been reached the display limit (上限値).

監視対象の表示数が上限値（上限値）に達したため，これ以上表示を追加できません

［ダッシュボード］画面に表示する監視対象数が上限に達しました。

（S）

監視対象の追加処理を中断します。

（O）

不要な監視対象の表示を削除したあと，監視対象を追加してください。

KNAK2005-E

Select a unit.

ユニットを選択してください

ユニットが選択されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

操作対象のユニットを選択してください。

KNAK2006-E

Select a schedule that you want to change from the list of executions.

実行一覧から変更する予定を選択してください

実行結果リストで操作対象の世代を選択していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

実行結果リストから操作対象の世代を選択して，再度操作してください。

KNAK2007-E

The フィールド名 is duplicated.

フィールド名が重複しています

「フィールド名」を重複して指定できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

「フィールド名」に重複しない名称を指定したあと，再度操作してください。

KNAK2008-E

Specify both start and end days in the cancellation period.

解除期間には開始日と終了日の両方を指定してください

期間指定で登録解除する場合は，解除期間の開始日および終了日を省略できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

期間指定で登録解除する場合は，解除期間の開始日と終了日の両方を指定してください。

KNAK2009-E

In the cancellation period, for the end day specify a day after start day.

解除期間では，終了日には開始日以降の日付を指定してください

解除期間の終了日に，開始日より前の日付が指定されているため，期間指定で登録解除ができません。

（S）

処理を中断します。

（O）

期間指定で登録解除する場合は，解除期間の終了日に，開始日以降の日付を指定してください。

KNAK2010-E

Select a jobnet.

ジョブネットを選択してください

選択された操作は，ジョブネットが選択されていないため実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットを選択したあと，再度操作してください。

KNAK2011-E

From the execution results list, select the schedule to be displayed.

実行一覧から表示する予定を選択してください

実行一覧で操作対象となる世代が選択されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

実行結果リストから表示する世代を選択してください。

KNAK2012-E

Enter the values 下限値 - 上限値 in フィールド名.

フィールド名には下限値 - 上限値の値を入力してください

「フィールド名」に値を誤って入力しています。または，「フィールド名」に値を入力していません。

入力した年月日に対してこのメッセージが表示される場合，次の原因が考えられます。

フォーマットを誤って入力している。

1993年以前の年月日を入力している。

2037年以降の年月日を入力している。

存在しない年月日を入力している。

（S）

処理を中断します。

（O）

「フィールド名」に「下限値」-「上限値」の値を再入力してください。

KNAK2013-E

The フィールド名 is specified incorrectly.

フィールド名が正しく指定されていません

「フィールド名」に誤った形式の値を指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

「フィールド名」に正しい形式の値を再入力してください。

KNAK2014-E

Specify both start and end days in the fixed schedule period.

確定期間には開始日と終了日の両方を指定してください

確定期間の開始日と終了日の両方が指定されていないため，確定実行登録できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

確定期間を指定して確定実行登録する場合は，開始日と終了日の両方を指定してください。

KNAK2015-E

For the beginning date of the fixed schedule period, specify a date before the end day.

確定期間の開始日には終了日以前の日付を指定してください

確定期間の開始日に，終了日よりあとの日付が指定されているため，確定実行登録できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

確定期間を指定して確定実行登録する場合は，開始日には終了日以前の日付を指定してください。

KNAK2016-E

A past date is specified for an execution start day.

実行開始日時に過去の日付が指定されています

確定実行登録時の確定期間の開始日に過去の日付が指定されています。または，日時変更時の開始日時に過去の日付が指定されています。

（S）

処理を中断します。

（O）

実行開始日時に現在以降の日付を指定したあと，再度操作してください。

KNAK2017-E

Specify the fixed schedule period or the number of future generations.

確定期間または未来世代数を指定してください

確定期間または未来世代数が指定されていないため，確定実行登録できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

確定実行登録する場合は，確定期間または未来世代数を指定してください。

KNAK2018-E

Specify monitored units.

監視対象ユニットを指定してください

監視対象ユニットを指定していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

監視対象ユニットを指定して，再度操作してください。

KNAK2019-E

Specify the root jobnet. (ユニット名)

ルートジョブネットを指定してください（ユニット名）

「ユニット名」に対して，選択した操作は実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ルートジョブネットを選択したあと，再度操作してください。

KNAK2020-E

The specified return code range is invalid.

終了コードの範囲指定に誤りがあります

指定した範囲内に整数値がありません。

リトライ設定のエラーの場合，次のどれかの原因が考えられます。

自動リトライするジョブの終了コードの下限値が，「異常しきい値」以下

自動リトライするジョブの終了コードの上限値が，「異常しきい値」以下

自動リトライするジョブの終了コードの上限値が，下限値より小さい

（S）

処理を中断します。

（O）

範囲内に整数値が含まれるように，下限値と上限値を指定してください。

KNAK2021-E

An attempt to open the Monitor dialog box failed because the URL was too long.

URLが長いため，［モニタ］画面の起動に失敗しました

URLが途中で切れた状態で，［モニタ］画面が呼び出されました。次の原因が考えられます。

URLの長さが，JP1/IMのイベントガイド機能の最大長の制限を超えている

URLの長さが，Internet Explorerの最大長の制限を超えている

（S）

処理を中断し，ウィンドウを閉じます。

（O）

JP1/IMのイベントガイド機能を使用している場合，JP1/IMのリリースノートを参照して，URLの最大長と，最大長の変更方法を確認してください。

Internet Explorerを使用している場合，既定のブラウザーとしてFirefoxまたはGoogle Chromeの使用を検討してください。

KNAK2022-E

The accessed URL was invalid.

アクセスされたURLは無効なURLです

無効なURLが指定されているため，JP1/AJS3 - Web Consoleへのアクセスに失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

独自に作成したアプリケーションからJP1/AJS3 - Web Consoleへのアクセスに失敗した場合，正しいURLを指定して再度アクセスしてください。

KNAK2023-E

Cannot add because the execution start date of the specified jobnet differs from that of the upper jobnet.

指定したジョブネットの実行開始日時が上位ジョブネットと異なるため追加ができません

指定したジョブネットの実行開始日時が，ルートジョブネットの実行開始日の基準時刻から48時間の範囲内でないため，追加できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

追加時に指定する実行開始日時には，ルートジョブネットの実行開始日の基準時刻から48時間の範囲内で指定してください。

KNAK2024-E

The settings cannot be applied because the size of the operating permission configuration file (ファイルサイズ bytes) exceeds the maximum file size.

操作許可設定ファイルのファイルサイズ（ファイルサイズバイト）が上限を超えているため，適用できません

操作許可設定ファイルのファイルサイズが上限（3,145,728バイト）を超えているため，適用できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

操作許可設定ファイルのファイルサイズを見直してから，再度操作してください。

KNAK2025-E

The acquisition of the specified file (ファイルの種別) failed.

指定されたファイル（ファイルの種別）の取得に失敗しました

ファイルのダウンロードに失敗しました。ダウンロード対象のファイルの読み込みに失敗したおそれがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

再度操作してください。

KNAK2026-E

Enter the values 下限値 - 上限値 in フィールド名.

フィールド名には下限値 - 上限値の値を入力してください

「フィールド名」に値を誤って入力しています。または，「フィールド名」に値を入力していません。

入力した値に対してこのメッセージが表示される場合，次の原因が考えられます。

フォーマットを誤って入力している。

存在しない値を入力している。

（S）

処理を中断します。

（O）

「フィールド名」に「下限値」-「上限値」の値を再入力してください。

KNAK2401-Q

Are you sure you want to log out?

ログアウトしてもよろしいですか？

JP1/AJS3 - Web Consoleからログアウトするか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

ログアウトする場合は［OK］ボタンを，取り消す場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2402-Q

Are you sure you want to delete the settings for the monitoring target (監視名)?

監視対象（監視名）の設定を削除します。よろしいですか？

［ダッシュボード］画面の監視対象1件の設定を削除するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

削除する場合は［OK］ボタンを，取り消す場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2403-Q

Are you sure you want to set the hold attribute for ユニット名 (実行ID)?

ユニット名（実行ID）の保留属性を設定します。よろしいですか？

ユニットの保留属性を設定するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

保留を設定する場合は［OK］ボタンを，取り消す場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2404-Q

Are you sure you want to release ユニット名 (実行ID)?

ユニット名（実行ID）を保留解除します。よろしいですか？

ユニットの保留を解除するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

保留を解除する場合は［OK］ボタンを，取り消す場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2405-Q

Are you sure you want to 操作 the ユニット名 that has been scheduled at 終了時間 from 開始時間 of YYYY-MM-DD?

Select a generation of the operation target.

YYYY-MM-DD 開始時間 - 終了時間のユニット名の操作をします。よろしいですか？

操作対象の世代を選択してください

1世代のユニットに対して操作するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

操作する場合は，対象とする世代を一つ選択して［OK］ボタンを，取り消す場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2406-W

Set the monitoring target.

監視対象を設定してください

［ダッシュボード］画面に表示する監視対象の情報が存在しません。

（S）

［ダッシュボード］画面に表示する監視対象の情報が存在しないことを通知するメッセージです。

（O）

［表示追加］ボタンでダッシュボードに表示する監視対象を設定してください。

KNAK2407-E

There is no response from the Server.

サーバからの応答がありません

サーバからの応答がないこと，または，HTTPサーバまたはアプリケーションサーバからの応答待ちでタイムアウトしたことを通知するメッセージです。

次の原因が考えられます。

表示対象となるデータの数が多く，更新処理に時間が掛かっている。

HTTPサーバまたはアプリケーションサーバが起動していない。

HTTPサーバまたはアプリケーションサーバがビジー状態である。

HTTPサーバまたはアプリケーションサーバとネットワーク接続できる状態ではない。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 HTTP ServerサービスまたはJP1/AJS3 Web Application Serverサービスが起動しているかどうかを確認してください。停止している場合は，再起動後にログインし直してください。

異常終了している場合は，回復後にログインし直してください。

その他の場合は，エラーの原因を取り除いたあと，再度操作してください。

KNAK2408-E

Cannot connect to the Server.

サーバに接続できません

HTTPサーバまたはアプリケーションサーバへの接続に失敗したことを通知するメッセージです。次の原因が考えられます。

HTTPサーバまたはアプリケーションサーバが起動していない。

HTTPサーバまたはアプリケーションサーバがビジー状態である。

HTTPサーバまたはアプリケーションサーバとネットワーク接続できる状態ではない。

プロキシなどのURLの長さが制限を超えたため，URLが正しく送信できない。

（S）

処理を中断します。

（O）

HTTPサーバまたはアプリケーションサーバが起動していない場合。

HTTPサーバまたはアプリケーションサーバを再起動してください。

HTTPサーバまたはアプリケーションサーバがビジー状態である場合。

接続をリトライすることで接続できる場合があります。

HTTPサーバまたはアプリケーションサーバとネットワーク接続できる状態ではない場合。

HTTPサーバまたはアプリケーションサーバとのネットワーク環境を確認してください。HTTPサーバまたはアプリケーションサーバとの間にファイアウォールがある場合は，ファイアウォールの設定を確認してください。

セッションが破棄されている場合は，ログインし直してください。

プロキシなどのURLの長さが制限を超えたため，URLが正しく送信できない場合。

プロキシなどのURLの長さを確認してください。URLの最大長が制限を超えないようにURLの長さの設定は余裕を持った値にしてください。

KNAK2409-Q

The date has changed. Are you sure you want to update the displayed information with the new date? If you click the Cancel button, the currently displayed content will not be lost.

日付が変わりました。新しい日付で表示を更新しますか？[キャンセル]を選択すると，現在の表示内容は更新しません

ログインしたまま日付が変わった場合に，表示内容を更新するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

表示内容を更新する場合は［OK］ボタンを，表示内容を更新しない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2411-E

An error occurred in connect processing. Detailed information : 詳細情報

通信処理中にエラーが発生しました 詳細情報 : 詳細情報

HTTPサーバまたはアプリケーションサーバとの通信処理中にエラーが発生したことを通知するメッセージです。

（S）

処理を中断し，JP1/AJS3 - Web Consoleからログアウトします。

（O）

エラー原因を取り除いたあと，JP1/AJS3 - Web Consoleにログインし直してください。

KNAK2412-E

A timeout occurred while waiting for the response from the connection destination.

接続先からの応答待ちにタイムアウトしました

表示内容の更新処理，またはHTTPサーバもしくはアプリケーションサーバからの応答待ちでタイムアウトしたことを通知するメッセージです。

次の原因が考えられます。

表示対象となるユニットの数が多く，更新処理に時間が掛かっている。

HTTPサーバまたはアプリケーションサーバが起動していない。

HTTPサーバまたはアプリケーションサーバがビジー状態である。

HTTPサーバまたはアプリケーションサーバとネットワーク接続できる状態ではない。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと，再度操作してください。

KNAK2413-Q

The display might take a long time. Are you sure you want to display?

表示に時間が掛かる可能性があります。よろしいですか？

画面の表示に時間が掛かる場合に，表示処理を続行するか確認します。

［モニタ］ダイアログボックスを表示する場合や，［モニタ］ダイアログボックスのツリーエリアで選択したジョブネット配下のジョブフローをマップエリアに表示する場合に，表示対象となるユニット数が多いときにこのメッセージが表示されます。

（S）

応答を待ちます。

（O）

そのまま表示する場合は［OK］ボタンを，取り消す場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2414-E

This operation cannot be executed because the execution ID cannot be acquired.

実行IDが取得できないため，この操作は実行できません

操作対象の実行IDがないか，ジョブネットが登録解除されたなどの理由によって，実行IDが取得できないため，指定された操作は実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

操作対象の実行IDが存在するか確認してください。

KNAK2415-I

Because the execution result exceeds the maximum size (5MB) of items that can be displayed, some results cannot be displayed.

実行結果が最大表示サイズ（5MB）を超えたため，表示できない結果があります

実行結果が最大表示サイズ5MBを超えたため，表示していない実行結果があります。

（S）

実行結果が最大表示サイズ5MBを超えたため，表示していない実行結果があることを通知しました。

KNAK2416-Q

All of the Web page will be reloaded because the Web browser has been displaying the screen for a long time. If you click the Cancel button, this message will appear again in 5 minutes.

Webブラウザで画面を長時間表示しているため，Webページ全体をリロードします。よろしいですか？[キャンセル]を選択すると，5分後に再度確認メッセージを表示します

次のどちらかの場合に，Webブラウザーのリソース使用量を減らすため，Webページ全体を今すぐリロードしてよいか確認します。

ユーザーが設定したWebページのリロード確認メッセージのタイミング（更新間隔または更新時間）になる

ログイン後または前回リロードしてから，25時間経過している

リロードすると，初期表示画面に設定されている画面に遷移します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

今すぐリロードしてよい場合は［OK］ボタンを，あとでリロードしたい場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2417-W

A monitoring target unit that does not exist on the destination manager is included. Click the OK button on the monitored target setting dialog box to delete from the monitoring target settings monitoring target units that are not displayed.

接続先マネージャーに存在しない監視対象ユニットがあります。監視対象設定ダイアログで［OK］ボタンを押すと，表示されていない監視対象ユニットは監視対象の設定から削除されます

監視対象ユニットに設定したユニットが，接続先マネージャーに存在しないことを通知するメッセージです。存在しない監視対象ユニットは，［監視対象設定］ダイアログボックスに表示されません。次の原因が考えられます。

ユニットが削除された

ユニット名が変更された

ユニットが監視対象に設定できないユニット種別に変更された

（S）

処理を続行し，［監視対象設定］ダイアログボックスを表示します。

（O）

ユニット名が変更されている場合は，最新の情報で監視対象ユニットを設定し直してください。

［監視対象設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックすると，表示されていない監視対象ユニットは監視対象の設定から削除されます。

監視対象ユニットの設定を変更したくない場合は，［監視対象設定］ダイアログボックスで［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2418-Q

Are you sure you want to interrupt ユニット名 (実行ID)?

ユニット名（実行ID）を中断します。よろしいですか？

ジョブネットを中断するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

ジョブネットを中断する場合は［OK］ボタンを，中断を取り消す場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2419-Q

Are you sure you want to forcibly end ユニット名 (実行ID)?

ユニット名（実行ID）を強制終了します。よろしいですか？

ユニットを強制終了するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

強制終了する場合は［OK］ボタンを，強制終了を取り消す場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2420-E

You cannot log in because acquisition of the manager information for the connection destination failed.

接続先マネージャーの情報取得に失敗したため，ログインできません

接続先JP1/AJS3 - Managerの情報取得に失敗しました。

次の原因が考えられます。

ネットワークの一時的な問題

JP1/AJS3サービスが起動していない

Webサーバまたはアプリケーションサーバが起動していない

Webサーバまたはアプリケーションサーバがビジー状態である

Webサーバまたはアプリケーションサーバとネットワーク接続できる状態ではない

（S）

処理を中断します。

（O）

エラー原因を取り除いたあと，JP1/AJS3 - Web Consoleにログインし直してください。

KNAK2422-Q

If you change the tab display, the filter settings for all units will be cleared. Are you sure you want to change the display?

タブの表示を切り替えると，全ユニットに対するフィルタ設定は解除されます。表示を切り替えてよろしいですか？

すべてのユニットに対するフィルタ設定を解除して，タブの表示を切り替えるかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

フィルタ設定を解除してタブの表示を切り替える場合は［OK］ボタンを，取り消す場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2423-Q

Are you sure you want to terminate the monitoring of start condition of ユニット名 (実行ID)?

ユニット名（実行ID）の起動条件の監視を打ち切ります。よろしいですか？

起動条件の監視を打ち切るかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

起動条件の監視を打ち切る場合は［OK］ボタンを，取り消す場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2424-Q

Are you sure you want to close the Monitor screen?

［モニタ］画面を閉じます。よろしいですか？

［モニタ］画面を閉じるかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

［モニタ］画面を閉じる場合は［OK］ボタンを，取り消す場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2425-E

The session that you are logged in to is no longer valid. Re-open the Monitor screen.

ログインしているセッションが無効になっています。［モニタ］画面を開きなおしてください

セッションタイムアウトまたはログイン情報が無効になっているため，現在ログインしているセッションが無効になっています。

（S）

処理を中断し，ウィンドウを閉じます。

（O）

再度［モニタ］画面を開いてください。

KNAK2426-I

There is no (Status|Result|Next Schedule) that can be displayed in the Monitor dialog box.

モニタダイアログボックスで表示できる（状態|結果|次回予定）はありません

選択したジョブネットには，指定した世代（状態，結果または次回予定）がないため，［モニタ］ダイアログボックスを表示できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

［リスト］画面を開き，選択したジョブネットに確認したい世代の状態が表示されていることを確認してください。

KNAK2427-Q

Are you sure you want to cancel execution of ユニット名 (実行ID)?

ユニット名（実行ID）を実行中止します。よろしいですか？

ユニットの実行を中止するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

実行を中止する場合は［OK］ボタンを，取り消す場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2428-Q

Are you sure you want to release the changes in ユニット名 (実行ID)?

ユニット名（実行ID）の変更を解除します。よろしいですか？

ユニットの実行予定に対して行った一時変更を解除するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

解除する場合は［OK］ボタンを，取り消す場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2429-E

The specified job or jobnet has no schedule to be added.

指定したジョブまたはジョブネットには追加できる予定がありません

表示している実行予定の中に追加できる予定がありません。

指定したジョブまたはジョブネットが次のどちらの条件にも一致する場合だけ，予定を追加できます。

上位ジョブネットに予定がある場合

上位ジョブネットと同じ世代の予定がない場合

（S）

処理を中断します。

（O）

追加しようとした，または指定したユニットが正しいか確認してください。

KNAK2430-Q

There is a possibility that the jobnet will be executed immediately, because the specified start date and time (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) is ealier than the present date and time (YYYY-MM-DD hh:mm:ss). Are you sure you want to make this change? (ユニット名)

開始日時に現在の日時（YYYY-MM-DD hh:mm:ss）よりも過去の日時（YYYY-MM-DD hh:mm:ss）が指定されているため，即時に実行される可能性があります。このまま日時変更してもよろしいですか？（ユニット名）

日時変更の処理を続行するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

日時変更する場合は［OK］ボタンを，取り消す場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2431-E

The specified file was not found.

指定されたファイルが見つかりません

次の原因が考えられます。

指定されたファイルが見つからない。

指定されたファイルにアクセス権限がない。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと，再度操作してください。

KNAK2432-W

The file version of the operating permission configuration file (version = ファイルバージョン) is not the latest version. The operating permission configuration file (ファイル名) was applied. However, any new operating permission settings will not be applied. (ファイルサイズ bytes)

操作許可設定ファイルのファイルバージョン（ファイルバージョン）が最新ではありません。新しい操作許可設定項目は許可しないを仮定して，操作許可設定ファイル（ファイル名）を適用しました（ファイルサイズバイト）

操作許可設定ファイルのファイルバージョンが最新ではない場合に出力されます。JP1/AJS3 - Web Consoleのバージョンアップによって新設された操作許可設定項目は「許可しない」を仮定して，操作許可設定ファイルを適用します。

（S）

処理を続行します。

KNAK2433-Q

Are you sure you want to acquire the operating permission configuration file?

操作許可設定ファイルを取得します。よろしいですか？

操作許可設定ファイルを取得するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

操作許可設定ファイルを取得する場合は［OK］ボタンを，取り消す場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2434-Q

Are you sure you want to acquire the model file for the operating permission configuration file?

操作許可設定ファイルのモデルファイルを取得します。よろしいですか？

操作許可設定ファイルのモデルファイルを取得するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

操作許可設定ファイルのモデルファイルを取得する場合は［OK］ボタンを，取り消す場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2435-I

The operating permission configuration file (ファイル名) was applied. (ファイルサイズ bytes)

操作許可設定ファイル（ファイル名）を適用しました（ファイルサイズバイト）

操作許可設定ファイルの適用が成功したことを通知するメッセージです。

（S）

操作許可設定ファイルの適用が成功したことを通知しました。

KNAK2436-E

An error occurred during communication processing.

通信処理中にエラーが発生しました

HTTPサーバまたはアプリケーションサーバとの通信処理中にエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Web Consoleの構成が壊れていることが考えられます。JP1/AJS3 - Web Consoleを再インストールしてください。解決できない場合は，資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KNAK2437-Q

If the scheduler service is changed, the settings for units to be monitored are cleared. Are you sure you want to change the selection status?

スケジューラーサービスを変更すると，監視対象ユニットの設定がクリアされます。選択状態を変更してよろしいですか？

［監視対象設定］ダイアログボックスで選択中のスケジューラーサービスを変更した場合に，監視対象一覧に追加した監視対象ユニットの設定をクリアするかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

監視対象一覧に追加した監視対象ユニットの設定をクリアする場合は［OK］ボタンを，クリアしない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2438-Q

Are you sure you want to close the JP1/AJS3 Web GUI screen?

JP1/AJS3のWeb GUIの画面を閉じます。よろしいですか？

JP1/AJS3のWeb GUIの画面を閉じるかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

JP1/AJS3のWeb GUIの画面を閉じる場合は［OK］を，取り消す場合は［キャンセル］をクリックしてください。

KNAK2439-E

An attempt to open the JP1/AJS3 Web GUI screen failed because the URL was too long.

URLが長いため，JP1/AJS3のWeb GUIの画面の起動に失敗しました

URLが途中で切れた状態で，JP1/AJS3のWeb GUIの画面起動が呼び出されました。URLの長さが，Internet Explorerの最大長の制限を超えているおそれがあります。

（S）

処理を中断し，ウィンドウを閉じます。

（O）

Internet Explorerを使用している場合，既定のブラウザーとしてFirefoxまたはGoogle Chromeの使用を検討してください。

Internet Explorerしか使用できない場合，JP1/AJS3 - Web Consoleを直接起動し，ログインしてください。

KNAK2440-E

The session that you are logged in to is no longer valid. Re-open the JP1/AJS3 Web GUI screen.

ログインしているセッションが無効になっています。JP1/AJS3のWeb GUIの画面を開きなおしてください

セッションタイムアウトまたはログイン情報が無効になっているため，現在ログインしているセッションが無効になっています。

（S）

処理を中断し，ウィンドウを閉じます。

（O）

再度JP1/AJS3のWeb GUIの画面を開いてください。

KNAK2441-Q

Are you sure you want to enable the wait function for ユニット名?

ユニット名の待ち合わせを有効化します。よろしいですか？

選択したユニットに対して，待ち合わせを有効にするかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

待ち合わせを有効にする場合は［OK］ボタンを，取り消す場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2442-Q

Are you sure you want to disable the wait function for ユニット名?

ユニット名の待ち合わせを無効化します。よろしいですか？

選択したユニットに対して，待ち合わせを無効にするかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

待ち合わせを無効にする場合は［OK］ボタンを，取り消す場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2443-Q

Are you sure you want to change the exec. order method to "Synchro" for ユニット名 (実行ID)?

ユニット名（実行ID）の実行順序制御方式を同期に変更します。よろしいですか？

選択したユニットに対して，実行順序制御方式を非同期から同期に変更するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

実行順序制御方式を非同期から同期に変更する場合は［OK］ボタンを，取り消す場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2444-Q

Are you sure you want to change the exec. order method to "Asynchro" for ユニット名 (実行ID)?

ユニット名（実行ID）の実行順序制御方式を非同期に変更します。よろしいですか？

選択したユニットに対して，実行順序制御方式を同期から非同期に変更するかどうか確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

実行順序制御方式を同期から非同期に変更する場合は［OK］ボタンを，取り消す場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2445-E

There is no response from the Server. api type = API種別

サーバからの応答がありません API種別：API種別

サーバからの応答がないこと，または，HTTPサーバまたはアプリケーションサーバからの応答待ちでタイムアウトしたことを通知するメッセージです。

次の原因が考えられます。

対象となるデータの数が多く，更新処理に時間が掛かっている。

HTTPサーバまたはアプリケーションサーバが起動していない。

HTTPサーバまたはアプリケーションサーバがビジー状態である。

HTTPサーバまたはアプリケーションサーバとネットワーク接続できる状態ではない。

（S）

表示処理を中断します。対象となるデータの数が多い場合はサーバで処理を継続しています。

（O）

JP1/AJS3 HTTP Serverサービス，または，JP1/AJS3 Web Application Serverサービスが起動しているか確認してください。

サービスが起動している場合は，更新処理に時間が掛かっている可能性があります。アプリケーションログでメッセージKNAK3027-IまたはKNAK3028-Eで表示されたAPI種別のAPIが完了していることを確認してから画面を更新してください。

サービスが停止している場合は，再起動後にログインしなおしてください。異常終了している場合は，回復後にログインしなおしてください。

その他の場合は，エラーの原因を取り除いたあと，再度操作してください。

KNAK2446-Q

Are you sure you want to delete 指定値?

指定値を削除します。よろしいですか？

対象を削除するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

実行を中止する場合は［OK］ボタンを，取り消す場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2447-Q

Are you sure you want to delete the selected 数値 項目名?

選択された数値個の項目名を削除します。よろしいですか？

項目名を削除するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

実行を中止する場合は［OK］ボタンを，取り消す場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2448-I

Deletion of 項目名 is complete.

項目名の削除が完了しました

項目名の削除処理が終了したことを通知するメッセージです。

（S）

削除対象項目の削除処理が終了したことを通知しました。

KNAK2449-I

The change to the job transfer restriction status is complete.

受付配信制限の状態変更が完了しました

受付配信制限の状態変更処理が終了したことを通知するメッセージです。

（S）

受付配信制限の状態変更処理が終了したことを通知しました。

KNAK2450-I

The change to the execution agents status is complete.

実行エージェントの状態変更が完了しました

実行エージェントの状態変更処理が終了したことを通知するメッセージです。

（S）

実行エージェントの状態変更処理が終了したことを通知しました。

KNAK2451-Q

Are you sure you want to exclude 実行エージェント名?

実行エージェント名を除外します。よろしいですか？

実行エージェントを除外するかどうかを確認します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

実行を中止する場合は［OK］ボタンを，取り消す場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KNAK2452-I

Connection information is not set.

接続情報が設定されていません

接続情報が設定されていないため，［接続情報］ダイアログボックスを表示できませんでした。

（S）

接続情報が設定されていないため，［接続情報］ダイアログボックスを表示できないことを通知しました。

KNAK2453-E

Connection information cannot be obtained.

接続情報が取得できませんでした

接続情報が取得できないため，［接続情報］ダイアログボックスを表示できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニットの情報を最新にして，再度操作してください。

10.3　KNAKで始まるメッセージ（JP1/AJS3 - Web Consoleのコマンドに関するメッセージ）の一覧

KNAKで始まるメッセージ（JP1/AJS3 - Web Consoleのコマンドに関するメッセージ）の一覧を次に示します。

KNAK2501-I

The service (サービス) will now start.

サービス（サービス）を起動します

サービス（サービス）を起動します。

（S）

処理を続行します。

KNAK2502-I

The service (サービス) started.

サービス（サービス）が起動しました

サービスが正常に起動しました。

（S）

サービスが起動したことをログに出力します。

KNAK2503-E

The service (サービス) failed to start.

サービス（サービス）の起動に失敗しました

サービスの起動処理中にエラーが発生したため起動に失敗しました。

（S）

サービスの起動処理を中断します。

（O）

このメッセージの前に，エラーの原因となったメッセージがコマンドログまたはアプリケーションサーバログに出力されます。直前に出力されたメッセージに従って，対処してください。

KNAK2504-W

The service (サービス) is already running.

サービス（サービス）はすでに起動しています

起動しようとしているサービスがすでに起動している場合に出力されます。すでに起動しているサービスの起動処理はスキップし，処理を続行します。

（S）

処理を続行します。

KNAK2505-W

The service (サービス) is not running.

サービス（サービス）は停止しています

停止しようとしているサービスがすでに停止している場合に出力されます。すでに停止しているサービスの停止処理はスキップし，処理を続行します。

（S）

処理を続行します。

KNAK2506-I

The service (サービス) will now stop.

サービス（サービス）を終了します

サービスを終了します。

（S）

処理を続行します。

KNAK2507-I

The service (サービス) has terminated.

サービス（サービス）が終了しました

サービスが終了しました。

（S）

サービスが終了したことをログに出力します。

KNAK2511-I

Setup of JP1/AJS3 - Web Console started.

JP1/AJS3 - Web Consoleのセットアップが開始されました

JP1/AJS3 - Web Consoleのセットアップが開始されました。

（S）

処理を続行します。

KNAK2512-I

Setup of JP1/AJS3 - Web Console ended successfully.

JP1/AJS3 - Web Consoleのセットアップが正常終了しました

JP1/AJS3 - Web Consoleのセットアップが正常終了しました。

（S）

処理を続行します。

KNAK2513-E

Failed to set up JP1/AJS3 - Web Console.

JP1/AJS3 - Web Consoleのセットアップに失敗しました

JP1/AJS3 - Web Consoleのセットアップに失敗しました。

（S）

コマンド実行を中止します。

（O）

このメッセージの前に，エラーの原因となったメッセージがコマンドログに出力されます。直前に出力されたメッセージに従って，対処してください。

KNAK2514-I

Unsetup of JP1/AJS3 - Web Console started.

JP1/AJS3 - Web Consoleのアンセットアップが開始されました

JP1/AJS3 - Web Consoleのアンセットアップが開始されました。

（S）

処理を続行します。

KNAK2515-I

Unsetup of JP1/AJS3 - Web Console ended successfully.

JP1/AJS3 - Web Consoleのアンセットアップが正常終了しました

JP1/AJS3 - Web Consoleのアンセットアップが正常終了しました。

（S）

処理を続行します。

KNAK2516-E

Failed to perform unsetup of JP1/AJS3 - Web Console.

JP1/AJS3 - Web Consoleのアンセットアップに失敗しました

JP1/AJS3 - Web Consoleのアンセットアップに失敗しました。

（S）

コマンド実行を中止します。

（O）

このメッセージの前に，エラーの原因となったメッセージがコマンドログに出力されます。直前に出力されたメッセージに従って，対処してください。

KNAK2517-E

A system error has occurred. : 保守情報

システムエラーが発生しました：保守情報

処理中にシステムエラーが発生しました。JP1/AJS3 Web Application Serverサービスの実行環境に問題がある可能性があります。

（S）

エラーが発生した処理を中断します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に連絡してください。

KNAK2518-E

Insufficient memory occurred. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

メモリ不足が発生しました：保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

監視先のJP1/AJS3 - Manager，またはJP1/AJS3 Web Application Serverサービスの実行環境でメモリー不足が発生しました。

（S）

エラーが発生した処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 Web Application Serverサービスが起動しているホストの物理メモリー使用量を確認してください。

使用できる物理メモリーが不足している場合は，不要なアプリケーションを終了し，使用できる物理メモリーの量を増やしてください（JP1/AJS3 - Web Consoleの物理メモリー所要量については，リリースノートを参照してください）。

KNAK2519-E

Unexpected error occurred in JP1/AJS3 - Web Console. :保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

JP1/AJS3 - Web Consoleで予期しないエラーが発生しました：保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

処理中に予期しないエラーが発生しました。JP1/AJS3 Web Application Serverサービスの実行環境に問題がある可能性があります。

（S）

エラーが発生した処理を中断します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に連絡してください。

KNAK2520-I

Output of settings data will now start.

設定情報の出力を開始します

設定情報の出力を開始します。

（S）

処理を続行します。

KNAK2521-I

Output of settings data ended.

設定情報の出力を終了しました

設定情報の出力を終了しました。

（S）

処理を続行します。

KNAK2522-E

A timeout occurred while the service(サービス) was being started. (maintenance information = 保守情報1)

サービス（サービス）の起動中にタイムアウトが発生しました：保守情報1

サービスの起動処理中にタイムアウトが発生したため，起動に失敗しました。

（S）

サービスの起動処理を中断します。

（O）

システム起動時や一時的な高負荷などタイムアウトが発生する要因を取り除き，処理を再実行してください。

KNAK2523-E

A timeout occurred while the service(サービス) was being stopped. (maintenance information = 保守情報1, 保守情報2)

サービス（サービス）の停止中にタイムアウトが発生しました：保守情報1 保守情報2

サービスの停止処理中にタイムアウトが発生したため，停止に失敗しました。

（S）

サービスの停止処理を中断します。

（O）

システム起動時や一時的な高負荷などタイムアウトが発生する要因を取り除き，処理を再実行してください。

KNAK2524-E

An error occurred while the service (サービス) was being started. (maintenance information = 保守情報1, 保守情報2)

サービス（サービス）の起動中にエラーが発生しました：保守情報1 保守情報2

サービスの起動処理中にエラーが発生したため，起動に失敗しました。次の原因が考えられます。

定義ファイルに誤りがある。

タイムアウトが発生した。

JP1/AJS3 HTTP Serverを二重起動した（サービスが「JP1/AJS3 HTTP Server」の場合）。

（S）

サービスの起動処理を中断します。

（O）

エラーが発生した要因を取り除き，処理を再実行してください。

KNAK2525-E

An error occurred while the service (サービス) was being stopped. (maintenance information = 保守情報1, 保守情報2, 保守情報3, 保守情報4)

サービス（サービス）の停止中にエラーが発生しました：保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

サービスの停止処理中にエラーが発生したため，停止に失敗しました。次の原因が考えられます。

定義ファイルに誤りがある。

タイムアウトが発生した。

（S）

サービスの停止処理を中断します。

（O）

エラーが発生した要因を取り除き，処理を再実行してください。

KNAK2526-I

SERVICE : 保守情報

SERVICE：保守情報

サービスの起動，停止処理の経過を通知するメッセージです。

（S）

サービスの起動，停止処理の経過をログに出力しました。

KNAK2528-W

Setup of the JP1/AJS3 - Web Console ended with warning.

JP1/AJS3 - Web Consoleのセットアップが警告終了しました

セットアップ処理で出力するログの初期化に失敗した場合に出力されます。

（S）

処理を続行します。

（O）

インストール処理中のログが出力されていないことがありますが，セットアップは完了しているため，対処は不要です。

KNAK2529-W

Unsetup of the JP1/AJS3 - Web Console ended with warning.

JP1/AJS3 - Web Consoleのアンセットアップが警告終了しました

アンセットアップ処理で出力するログの初期化に失敗した場合に出力されます。

（S）

処理を続行します。

（O）

アンインストール処理中のログが出力されていないことがありますが，アンセットアップは完了しているため，対処は不要です。

KNAK2551-E

Failed to load the environment configuration file.

環境設定ファイルの読み込みに失敗しました

環境設定ファイルの読み込みに失敗したため，処理を中断しました。

（S）

エラーが発生した処理を中断します。

（O）

環境設定ファイルに読み取り権限が設定されていることを確認してください。設定を変更したあと，再実行してください。

サービス起動時に発生した場合は，JP1/AJS3 HTTP Serverサービスを停止し，JP1/AJS3 Web Application Serverサービスを再起動後，JP1/AJS3 HTTP Serverサービスを開始してください。

KNAK2552-E

The environment configuration file contains incorrect specifications. (詳細情報)

環境設定ファイルに誤った指定があります（詳細情報）

環境設定ファイルに誤った指定があるため，処理を中断しました。

（S）

エラーが発生した処理を中断します。

（O）

環境設定ファイルを正しく設定してください。設定を変更したあと，再実行してください。

サービス起動時に発生した場合は，JP1/AJS3 HTTP Serverサービスを停止し，JP1/AJS3 Web Application Serverサービスを再起動後，JP1/AJS3 HTTP Serverサービスを開始してください。

KNAK2554-E

The shared directory is specified incorrectly. (共有ディレクトリ)

共有ディレクトリの設定に誤りがあります（共有ディレクトリ）

論理ホストの設定に誤りがあります。次の原因が考えられます。

設定した共有ディレクトリが存在しない。

設定した共有ディレクトリの名称の長さが最大値を超えている。

（S）

エラーが発生した処理を中断します。

（O）

設定されている共有ディレクトリを使用できるか，確認してください。

KNAK2556-E

The same command cannot be executed redundantly.

コマンドを同時に実行できません

コマンドが同時に実行されたため，処理を中断しました。

（S）

エラーが発生した処理を中断します。

（O）

コマンドを同時に実行すると，エラーが発生する場合があります。エラーが発生した場合は，再度実行してください。

KNAK2558-E

I/O error occurred. (ファイル名) : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

ファイルの入出力でエラーが発生しました（ファイル名）：保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

ファイルの入出力でエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

ファイルへのアクセス権限がない。

ファイルがほかのプロセスで使用されている。

（S）

エラーが発生した処理を中断します。

（O）

エラーが発生した要因を取り除き，処理を再実行してください。

KNAK2601-E

The log output processing could not be initialized. Detailed information (詳細情報１, 詳細情報2, 詳細情報3, 詳細情報4)

ログ出力処理の初期化に失敗しました。詳細情報（詳細情報1，詳細情報2，詳細情報3，詳細情報4）

統合トレースログ，コマンドログの初期化に失敗しました。

（S）

WindowsのJP1/AJS3 Web Application Serverサービスの場合は，起動処理を中断します。

それ以外の場合は，処理を続行します。

（O）

このメッセージの前に，環境設定ファイルに関わるエラーが出力されている場合は，そのメッセージに従って，対処してください。

それ以外の場合は，資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に連絡してください。

KNAK2602-W

The log could not be output. Detailed information (詳細情報１, 詳細情報2, 詳細情報3, 詳細情報4)

ログの出力に失敗しました。詳細情報（詳細情報1，詳細情報2，詳細情報3，詳細情報4）

統合トレースログの出力処理に失敗しました。統合トレース機能で問題が発生しているおそれがあります。

（S）

統合トレースログの出力処理を中断して，処理を続行します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に連絡してください。

KNAK2603-W

Log output processing failed to complete. Detailed information (詳細情報１, 詳細情報2, 詳細情報3, 詳細情報4)

ログ出力処理の終了に失敗しました。詳細情報（詳細情報1，詳細情報2，詳細情報3，詳細情報4）

統合トレースログの出力処理の終了に失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に連絡してください。

KNAK2651-E

Illegal option (オプション) exists.

不正なオプション（オプション）が指定されています

不適切なオプションを指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

正しいオプションを指定したあと，コマンドを再実行してください。

KNAK2652-E

Value for option (オプション) is not specified.

オプション（オプション）の値が指定されていません

値を必要とするオプションに対して，値を指定していません。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

オプションの値を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KNAK2653-E

Invalid value for option (オプション).

オプション（オプション）の値に誤りがあります

オプションの値を誤って指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

オプションの値を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KNAK2654-E

Option (オプション) appears twice or more.

オプション（オプション）が2回以上指定されています

同じオプションを2回以上指定しています。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

2回以上指定したオプションを，1回だけに指定し直したあと，コマンドを再実行してください。

KNAK2655-E

The specified argument is incorrect.

引数の指定に誤りがあります

指定した引数に誤りがあります。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

引数の指定を見直したあと，コマンドを再実行してください。

KNAK2657-E

Failed to access shared directory.

共有ディレクトリのアクセスに失敗しました

共有ディレクトリのアクセスに失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

指定した共有ディレクトリが存在することを確認してください。存在する場合は，指定した共有ディレクトリに参照および更新権限があるかどうかを確認してください。

KNAK2658-E

Failed to create shared directory (ディレクトリ名).

共有ディレクトリ（ディレクトリ名）の作成に失敗しました

共有ディレクトリの作成に失敗しました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

メッセージに表示された次のjp1ajs3webディレクトリがないことを確認してください。

Windowsの場合

指定した共有ディレクトリ名¥jp1ajs3web

UNIXの場合

指定した共有ディレクトリ名/jp1ajs3web

jp1ajs3webディレクトリがある場合は，指定した共有ディレクトリ名が正しいことを確認してください。正しい場合は，jp1ajs3webディレクトリが不要であることを確認し，jp1ajs3webディレクトリを削除してからコマンドを再実行してください（共有ディレクトリ自体は削除しないでください）。

jp1ajs3webディレクトリがない場合は，指定した共有ディレクトリに更新権限があるかどうかを確認してください。

KNAK2660-E

Only super user or administrator can execute.

スーパーユーザーまたはアドミニストレータでなければ実行できません

スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持たないユーザーがコマンドを実行しようとしました。

（S）

コマンドの実行を中止します。

（O）

スーパーユーザー権限，またはAdministrators権限を持つユーザーがコマンドを実行してください。

WindowsでUAC機能が有効の場合は，管理者で再度コマンドを実行してください。

KNAK2701-I

The command (コマンド) started.

コマンド（コマンド）の処理を開始します

コマンド（コマンド）の処理を開始します。

（S）

処理を続行します。

KNAK2702-I

The command (コマンド) ended normally.

コマンド（コマンド）の処理が正常終了しました

コマンド（コマンド）の処理が正常終了しました。

（S）

コマンドが正常終了したことをログに出力します。

KNAK2703-E

The command (コマンド) ended abnormally.

コマンド（コマンド）の処理が異常終了しました

コマンド（コマンド）の処理が異常終了しました。

（S）

コマンドが異常終了したことをログに出力します。

（O）

このメッセージの前に，エラーの原因となったメッセージが標準エラー出力に出力されます。それらのメッセージから原因を調査してください。

KNAK2708-E

The expiration of the time limit. JP1/AJS3 - Web Console

JP1/AJS3 - Web Console 使用期限が切れています

評価版の使用期限が超過しています。

（S）

JP1/AJS3 Web Application Serverサービスの起動処理を中断します。

KNAK2709-E

JP1/AJS3 - Web Console service is set up already.

JP1/AJS3 - Web Consoleのサービスはセットアップ済みです

JP1/AJS3 - Web Consoleのサービスはセットアップ済みのためJP1/AJS3 - Web Consoleのセットアップ処理を行いませんでした。

（S）

セットアップ処理を終了します。

（O）

JP1/AJS3 - Web Consoleのサービスがセットアップされているかどうかを確認してください。

KNAK2710-E

An error occurred during installing JP1/AJS3 - Web Console service. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

JP1/AJS3 - Web Consoleのサービスのセットアップ中にエラーが発生しました：保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

JP1/AJS3 - Web Consoleのサービスのセットアップ中にエラーが発生しました。JP1/AJS3 - Web Consoleのサービスの実行環境に問題がある可能性があります。

（S）

セットアップ処理を終了します。

（O）

Administrators権限を持つOSユーザーでセットアップコマンドを実行してください。WindowsでUAC機能が有効な場合は，管理者で再度コマンドを実行してください。また，メモリー不足またはディスクの空き容量不足のおそれがあります。不要なアプリケーションを終了したあと，再度セットアップコマンドを実行してください。

KNAK2712-E

An error occurred during removing JP1/AJS3 - Web Console service. : 保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

JP1/AJS3 - Web Consoleのサービスの削除中にエラーが発生しました：保守情報1 保守情報2 保守情報3 保守情報4

JP1/AJS3 - Web Consoleのサービスのセットアップ中にエラーが発生しました。

（S）

セットアップ処理を終了します。

（O）

Administrators権限を持つOSユーザーでセットアップコマンドを実行してください。また，メモリー不足またはディスクの容量不足のおそれがあります。不要なアプリケーションを終了したあと，再度セットアップコマンドを実行してください。

KNAK2714-E

Setup cannot be performed because the service (サービス) is active.

サービス（サービス）が起動中のためセットアップできません

サービスが起動中のためセットアップできません。

（S）

セットアップ処理を終了します。

（O）

JP1/AJS3 - Web Consoleサービスが停止しているかどうかを確認してください。

KNAK2715-W

The command(コマンド) ended warning.

コマンド（コマンド）の処理が警告終了しました

コマンド（コマンド）の処理が警告終了しました。

（S）

コマンドが警告終了したことをログに出力します。

（O）

このメッセージの前に，警告の原因となったメッセージがログに出力されます。直前に出力されたログから原因を調査し，必要に応じて対処してください。

なお，JP1/AJS3 Web Application Serverサービスの停止で，エラーメッセージや警告メッセージが出力されていないにもかかわらずコマンドがこのメッセージを出力して終了する場合があります。この場合，このメッセージは対処不要です。これは内部的に一部のプロセスがすでに停止状態であったために発生しているものであり，JP1/AJS3 Web Application Serverサービスの停止処理は正常に完了したことを示しています。

10.4　KNAKで始まるメッセージ（WebアプリケーションサーバとAPIに関するメッセージ）の一覧

KNAKで始まるメッセージ（WebアプリケーションサーバとAPIに関するメッセージ）の一覧を次に示します。

KNAK3001-I

The JP1/AJS3 Web Application Server service will now start.

JP1/AJS3 Web Application Serverサービスの起動処理を開始します

JP1/AJS3 Web Application Serverサービスの起動処理を開始したことを通知するメッセージです。

（S）

JP1/AJS3 Web Application Serverサービスの起動処理を開始したことをログに出力しました。

KNAK3002-I

The JP1/AJS3 Web Application Server service started.

JP1/AJS3 Web Application Serverサービスが起動しました

JP1/AJS3 Web Application Serverサービスが起動したことを通知するメッセージです。

（S）

JP1/AJS3 Web Application Serverサービスが起動したことを通知するメッセージです。

KNAK3003-E

An error occurred in the processing to start the JP1/AJS3 Web Application Server service.

JP1/AJS3 Web Application Serverサービスの起動処理でエラーが発生しました

JP1/AJS3 Web Application Serverサービスの起動処理中にエラーが発生したことを通知するメッセージです。

（S）

JP1/AJS3 Web Application Serverサービスの起動処理中にエラーが発生したことをログに出力しました。

（O）

このメッセージの前に，エラーの原因となったメッセージがアプリケーションサーバログに出力されます。直前に出力されたメッセージに従って，対処してください。

KNAK3004-E

An unexpected error occurred in the processing to start the JP1/AJS3 Web Application Server service.

JP1/AJS3 Web Application Serverサービスの起動処理で予期しないエラーが発生しました

JP1/AJS3 Web Application Serverサービスの起動処理中に予期しないエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Web Consoleの構成が壊れていることが考えられます。修復インストールしてください。

KNAK3005-I

The JP1/AJS3 Web Application Server service will now stop.

JP1/AJS3 Web Application Serverサービスの停止処理を開始します

JP1/AJS3 Web Application Serverサービスの停止処理を開始したことを通知するメッセージです。

（S）

JP1/AJS3 Web Application Serverサービスの停止処理を開始したことをログに出力しました。

KNAK3006-I

The JP1/AJS3 Web Application Server service stopped.

JP1/AJS3 Web Application Serverサービスが停止しました

JP1/AJS3 Web Application Serverサービスが停止したことを通知するメッセージです。

（S）

JP1/AJS3 Web Application Serverサービスが停止したことを通知するメッセージです。

KNAK3026-I

API processing will now start. (api type = API種別)

APIの処理を開始しますAPI種別：API種別

APIの処理を開始したことを通知するメッセージです。

（S）

APIの処理を開始したことをログに出力しました。

KNAK3027-I

API processing ended. (api type = API種別)

APIの処理を終了しました API種別：API種別

APIの処理が正常終了したことを通知するメッセージです。

（S）

APIの処理が正常終了したことをログに出力しました。

KNAK3028-E

An error occurred in the API processing. (api type = API種別)

APIの処理でエラーが発生しました API種別：API種別

APIの処理中にエラーが発生したことを通知するメッセージです。

（S）

APIの処理中にエラーが発生したことをログに出力しました。

（O）

このメッセージの前後に出力されるメッセージに従って対処してください。

KNAK3029-I

例外クラス情報

例外クラス情報

例外の発生した場所を示すメッセージです。

（S）

例外の発生した場所をログに出力しました。

KNAK3030-I

スタックトレース情報

スタックトレース情報

スタックトレース情報を示すメッセージです。

スタックトレース情報は，OSに設定されている言語種別に従って出力されます。

（S）

スタックトレース情報をログに出力しました。

KNAK3031-I

APIの入力情報

APIの入力情報

APIの入力情報を示すメッセージです。

（S）

APIの入力情報をログに出力しました。

KNAK3032-I

APIの戻り値情報

APIの戻り値情報

APIの戻り値情報を示すメッセージです。

（S）

APIの戻り値情報をログに出力しました。

KNAK3033-I

APIの実行情報

APIの実行情報

APIの実行情報を示すメッセージです。

（S）

APIの実行情報をログに出力しました。

KNAK3034-I

The execution agents operation command will now start. (issued command: コマンド, command arguments: [コマンド引数], user name: ユーザ名, connected host name: 接続ホスト名)

実行エージェントを操作するコマンド(発行コマンド：コマンド, コマンド引数：[コマンド引数], ユーザー名:ユーザー名, 接続ホスト名：接続ホスト名)を開始します

実行エージェントを操作するコマンドの発行処理が開始したことを通知するメッセージです。

（S）

実行エージェントを操作するコマンドの発行処理を開始したことをログに出力しました。

KNAK3035-I

The execution agents operation command ended. (return code: 終了コード)

実行エージェントを操作するコマンドを終了しました（終了コード：終了コード）

実行エージェントを操作するコマンドの発行処理が終了したことを通知するメッセージです。

（S）

実行エージェントを操作するコマンドの発行処理が終了したことをログに出力しました。

KNAK3036-I

A remote command was issued. (connected host name: 接続ホスト名)

リモートコマンドを発行しました。（接続ホスト名：接続ホスト名）

リモートコマンドの発行処理が開始したことを通知するメッセージです。

（S）

リモートコマンドの発行処理が開始したことをログに出力しました。

KNAK3037-I

The remote command ended. (connected host name: 接続ホスト名)

リモートコマンドが終了しました。（接続ホスト名：接続ホスト名）

リモートコマンドの発行処理が終了したことを通知するメッセージです。

（S）

リモートコマンドの発行処理が終了したことをログに出力しました。

KNAK3051-W

The file was not found. Processing will continue by using the default values. (file =ファイル名)

ファイルが見つかりません。デフォルト値を仮定して処理を続行します ファイル：ファイル名

ファイルが見つかりません。

（S）

デフォルト値を仮定して処理を続行します。

KNAK3052-E

Failed to read the file. (file =ファイル名, maintenance information = 保守情報)

ファイルの読み込みに失敗しました ファイル：ファイル名 保守情報：保守情報

「ファイル名」のファイル入力処理でエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

ファイル名，またはフォルダ名に使用できない文字を指定している。

ファイル名，フォルダ名，またはファイルパスの長さが正しくない。

ファイル，およびファイルを格納するフォルダに対するアクセス権がない。

ディスクの空き容量が不足している。

ほかのプログラムで編集中である。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと，JP1/AJS3 HTTP Serverサービスを停止してください。そのあと，JP1/AJS3 Web Application Serverサービスを再起動して，JP1/AJS3 HTTP Serverサービスを開始してください。

KNAK3053-W

Failed to read the file. Processing will continue by using the default values. (file =ファイル名, maintenance information = 保守情報)

ファイルの読み込みに失敗しました。デフォルト値を仮定して処理を続行します ファイル：ファイル名 保守情報：保守情報

「ファイル名」のファイル入力処理でエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

ファイル名，またはフォルダ名に使用できない文字を指定している。

ファイル名，フォルダ名，またはファイルパスの長さが正しくない。

ファイル，およびファイルを格納するフォルダに対するアクセス権がない。

ディスクの空き容量が不足している。

ほかのプログラムで編集中である。

（S）

デフォルト値を仮定して処理を続行します。

KNAK3054-E

An error occurred while the file was being accessed. (file =ファイル名, maintenance information = 保守情報)

ファイルアクセス中にエラーが発生しました ファイル：ファイル名 保守情報：保守情報

「ファイル名」のファイルアクセス処理でエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

ファイル名，またはフォルダ名に使用できない文字を指定している。

ファイル名，フォルダ名，またはファイルパスの長さが正しくない。

ファイル，およびファイルを格納するフォルダに対するアクセス権がない。

ディスクの空き容量が不足している。

ほかのプログラムで編集中である。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと，JP1/AJS3 HTTP Serverサービスを停止してください。そのあと，JP1/AJS3 Web Application Serverサービスを再起動して，JP1/AJS3 HTTP Serverサービスを開始してください。

KNAK3055-W

An error occurred while the file was being accessed. Processing will continue by using the default values. (file =ファイル名, maintenance information = 保守情報)

ファイルアクセス中にエラーが発生しました。デフォルト値を仮定して処理を続行します ファイル：ファイル名 保守情報：保守情報

「ファイル名」のファイルアクセス処理でエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

ファイル名，またはフォルダ名に使用できない文字を指定している。

ファイル名，フォルダ名，またはファイルパスの長さが正しくない。

ファイル，およびファイルを格納するフォルダに対するアクセス権がない。

ディスクの空き容量が不足している。

ほかのプログラムで編集中である。

（S）

デフォルト値を仮定して処理を続行します。

KNAK3056-E

The specified file is incorrect. (file = ファイル名, line = 行番号)

ファイルに誤った指定があります ファイル：ファイル名 行番号：行番号

ファイルに誤った指定があるため，処理を中断しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

環境設定ファイルの場合

環境設定ファイルを正しく設定してください。設定を変更したあと，JP1/AJS3 HTTP Serverサービスを停止してください。そのあと，JP1/AJS3 Web Application Serverサービスを再起動して，JP1/AJS3 HTTP Serverサービスを開始してください。

なお，「行番号」には誤りがある記述のおおよその位置が出力されます。「行番号」の記述に誤りがない場合は，「行番号」の前後の記述も見直してください。

KNAK3057-W

The specified value for the keyword is invalid. Processing will continue by using the default values. (file = ファイル名, keyword = キーワード, line = 行番号)

キーワードに指定されている値に誤りがあります。デフォルト値を仮定して処理を続行します ファイル：ファイル名 キーワード：キーワード 行番号：行番号

キーワードの値を誤って指定しています。

（S）

デフォルト値を仮定して処理を続行します。

KNAK3058-W

A keyword is not specified. Processing will continue by using the default values. (file = ファイル名, keyword = キーワード)

キーワードが指定されていません。デフォルト値を仮定して処理を続行します ファイル：ファイル名 キーワード：キーワード

キーワードが指定されていないため，デフォルト値を仮定して処理を続行します。

（S）

デフォルト値を仮定して処理を続行します。

KNAK3059-I

構成定義情報

構成定義情報

メモリー上に読み込んだ構成定義情報を通知するメッセージです。

（S）

メモリー上に読み込んだ構成定義情報をログに出力しました。

KNAK3060-W

FILE RETRY WAITING ERR (maintenance information = 保守情報1, 保守情報2)

FILE RETRY WAITING ERR 保守情報：保守情報1，保守情報2

ファイルアクセスの再試行待ちに失敗したことを通知するメッセージです。

（S）

ファイルアクセスの再試行待ちに失敗したことをログに出力しました。

KNAK3061-W

FILE CLOSE ERR (maintenance information = 保守情報1, 保守情報2)

FILE CLOSE ERR 保守情報：保守情報1，保守情報2

ファイルのクローズ処理に失敗したことを通知するメッセージです。

（S）

ファイルのクローズ処理に失敗したことをログに出力しました。

KNAK3062-I

The file (ファイル名) was read.

ファイルを読み込みました ファイル：ファイル名

ファイルの読み込みが正常に終了したことを通知するメッセージです。

（S）

ファイルの読み込みが正常に終了したことをログに出力しました。

KNAK3063-E

Failed to write the file. (file = ファイル名, maintenance information = 保守情報)

ファイルの書き込みに失敗しました ファイル：ファイル名 保守情報：保守情報

「ファイル名」のファイル出力処理でエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

ファイル名，またはフォルダ名に使用できない文字を指定している。

ファイル名，フォルダ名，またはファイルパスの長さが正しくない。

ファイル，およびファイルを格納するフォルダに対するアクセス権がない。

ディスクの空き容量が不足している。

ほかのプログラムで編集中である。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと，再度操作してください。

KNAK3064-I

The file was written. (file = ファイル名)

ファイルに書き込みました ファイル：ファイル名

ファイルの書き込みが正常に終了したことを通知するメッセージです。

（S）

ファイルの書き込みが正常に終了したことをログに出力しました。

KNAK3065-E

The specified value for the keyword is invalid. (location = 場所, keyword = キーワード)

キーワードに指定されている値に誤りがあります 場所：場所 キーワード：キーワード

キーワードの値を誤って指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

「キーワード」に指定している値を修正したあと，JP1/AJS3 - Web Consoleのサービスを再起動してください。

KNAK3066-E

A keyword is not specified. (location = 場所, keyword = キーワード)

キーワードが指定されていません 場所：場所 キーワード：キーワード

必須のキーワードが指定されていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

キーワードと値を指定したあと，JP1/AJS3 - Web Consoleのサービスを再起動してください。

KNAK3101-E

The connection destination JP1/AJS3 - Manager or scheduler service does not support the system.

接続先のJP1/AJS3 - Managerまたはスケジューラーサービスはシステムに対応していません

接続先のJP1/AJS3 - Managerまたはスケジューラーサービスはシステムに対応していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のJP1/AJS3 - Managerまたはスケジューラーサービスが次の条件を満たしていることを確認してください。

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが11-00以降であること

接続先のスケジューラーサービスのデータベース構成が標準構成であること

KNAK3102-E

The session that you are logged in to is no longer valid. Log in again.

ログインしているセッションが無効になっています。ログインし直してください

ログインしているセッションはすでに無効になっています。ログインし直してください。

（S）

処理を中断します。

（O）

ログインし直したあと，再度操作してください。

KNAK3103-W

The session that you are logged in to is no longer valid.

ログインしているセッションが無効になっています

ログインしているセッションはすでに無効になっています。

（S）

ログインしているセッションはすでに無効になっていることをログに出力しました。

KNAK3104-I

Session created. (maintenance information = 保守情報)

セッションを作成しました 保守情報：保守情報

セッションを作成したことを通知するメッセージです。

（S）

セッションを作成したことをログに出力しました。

KNAK3105-I

The session timed out. (maintenance information = 保守情報)

セッションがタイムアウトしました 保守情報：保守情報

セッションがタイムアウトしたことを通知するメッセージです。

（S）

セッションがタイムアウトしたことをログに出力しました。

KNAK3106-I

The session deleted. (maintenance information = 保守情報)

セッションを削除しました 保守情報：保守情報

セッションを削除したことを通知するメッセージです。

（S）

セッションを削除したことをログに出力しました。

KNAK3151-E

The log output processing could not be initialized. (detailed information = 詳細情報1, 詳細情報2, 詳細情報3, 詳細情報4, 詳細情報5, 詳細情報6)

ログ出力処理の初期化に失敗しました 保守情報：保守情報1，保守情報2，保守情報3，保守情報4，保守情報5，保守情報6

ログ出力処理の初期化処理でエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

ログフォルダ以下のファイルに対するアクセス権がない

ディスクの空き容量が不足している

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いてください。解決できない場合は，JP1/AJS3 - Web Consoleの構成が壊れていることが考えられます。修復インストールしてください。

KNAK3152-W

The log could not be output. (detailed information = 詳細情報1, 詳細情報2, 詳細情報3, 詳細情報4, 詳細情報5, 詳細情報6, 詳細情報7)

ログの出力に失敗しました 詳細情報：詳細情報1，詳細情報2，詳細情報3，詳細情報4，詳細情報5，詳細情報6，詳細情報7

ログ出力処理でエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

ログフォルダ以下のファイルに対するアクセス権がない

ディスクの空き容量が不足している

（S）

処理を続行します。

（O）

エラーの原因を取り除いてください。解決できない場合は，JP1/AJS3 - Web Consoleの構成が壊れていることが考えられます。修復インストールしてください。

KNAK3153-W

Log output processing failed to complete. (detailed information = 詳細情報1, 詳細情報2, 詳細情報3, 詳細情報4, 詳細情報5, 詳細情報6, 詳細情報7)

ログ出力処理の終了に失敗しました 詳細情報：詳細情報1，詳細情報2，詳細情報3，詳細情報4，詳細情報5，詳細情報6，詳細情報7

ログ出力処理の終了処理でエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

ログフォルダ以下のファイルに対するアクセス権がない

ディスクの空き容量が不足している

（S）

処理を続行します。

（O）

エラーの原因を取り除いてください。解決できない場合は，JP1/AJS3 - Web Consoleの構成が壊れていることが考えられます。修復インストールしてください。

KNAK3201-E

Specify the 項目名.

項目名を指定してください

次の原因が考えられます。

「項目名」を指定していない

「項目名」にnullを指定した

「項目名」に要素数が0の配列を指定した，または配列中にnullが格納された要素がある

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと，再度操作してください。

「項目名」を指定していない場合は，「項目名」に値を指定してください。

「項目名」にnullを指定した場合は，「項目名」にnull以外の有効値を指定してください。

「項目名」に要素数が0の配列を指定した場合は，要素数が1以上の配列を指定してください。また，有効な配列要素にnull以外の有効値を指定してください。

KNAK3202-E

Enter a value in the range 数値 - 数値 (bytes) for the 項目名.

項目名には数値 - 数値バイトの値を入力してください

「項目名」で表示された指定が制限値内におさまっていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

項目を「数値」に表示された長さ以内で指定してください。

KNAK3203-E

Specify a value in the range 下限値 - 上限値 for the 項目名. (指定値)

項目名には下限値 - 上限値の値を入力してください（指定値）

「項目名」の指定が制限値を超えています。

（S）

処理を中断します。

（O）

「項目名」に「下限値」-「上限値」の値を指定してください。

KNAK3204-E

The 項目名 contains an invalid character. (指定値)

項目名に使用できない文字が含まれています（指定値）

「項目名」で表示された指定に使用できない文字が含まれています。

（S）

処理を中断します。

（O）

項目を使用できる文字で指定してください。

KNAK3205-E

A specification for a regular expression in the 項目名 is incorrect. (指定値)

項目名の正規表現での指定に誤りがあります（指定値）

「項目名」の正規表現での指定に誤りがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

正規表現で指定する場合，文字列の末尾を「¥」で指定しないでください。

KNAK3206-E

The 項目名 is specified incorrectly. (指定値)

項目名が正しく指定されていません（指定値）

「項目名」に誤った形式の値を指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

項目を正しく指定してください。

KNAK3207-E

The 項目名 cannot be omitted if the comparison method is 比較方法.

比較方法が比較方法の場合，項目名は省略できません

「項目名」または比較方法の指定に誤りがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

「項目名」に値を指定するか，「比較方法」を変更してください。

KNAK3208-E

The specification count for the 項目名 exceeds 数値.

項目名の指定が数値個を超えています

「項目名」の指定が制限値を超えています。

（S）

処理を中断します。

（O）

項目を「数値」に表示された個数以内で指定してください。

KNAK3209-E

Specify the 項目名 or the 項目名.

項目名または項目名を指定してください

「項目名」と「項目名」は同時に省略できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

「項目名」と「項目名」のどちらかを指定してください。

KNAK3210-E

指定値 and 指定値 cannot be specified at the same time.

指定値と指定値は同時に指定できません

同時に指定できないパラメーターを指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

指定値または指定値のどちらか一方だけを指定してください。

KNAK3211-E

The unit hierarchy exceeds the maximum value (階層最大値). (ユニット完全名)

ユニットの階層最大値（階層最大値）を超えています（ユニット完全名）

ユニットの階層最大値を超えるユニット完全名を指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニットの階層は最大値以内で指定してください。

KNAK3212-E

The user name or password is invalid.

ユーザー名かパスワードに誤りがあります

JP1ユーザー名またはパスワードに誤りがあったため，ログインできませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先の認証サーバで登録されている，JP1ユーザー名とパスワードを入力して，ログインしてください。

KNAK3213-E

For the start date of 項目名, specify a date before the end date. (start date = 指定値, end date = 指定値)

項目名の開始には終了以前の値を指定してください 開始：指定値 終了：指定値

「項目名」の開始に，終了よりあとの値を指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

「項目名」の開始を終了以前の値に変更してください。

KNAK3214-E

For the start time of 項目名, specify a time before the end time. (start time = 指定値, end time = 指定値)

項目名の開始には終了以前の値を指定してください 開始：指定値 終了：指定値

「項目名」の開始に，終了よりあとの値を指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

開始には終了以前の時間を，1970年1月1日0時0分0秒（UTC形式）からの経過時間（秒単位）を，ISO 8601形式（YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD）に変換して指定してください。

KNAK3215-E

Immediate registrations with start conditions specified cannot be performed for an Operation Net scheduler service unit.

オペレーションネット用スケジューラーサービス配下のユニットに対して，起動条件を指定した即時実行登録はできません

オペレーションネット用スケジューラーサービス配下のユニットに対しては，起動条件を使用することはできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

オペレーションネット用スケジューラーサービス配下のユニットに対しては，起動条件を使用せずに実行登録してください。

KNAK3216-E

The request is incorrect.

リクエストに誤りがあります

リクエストに誤った指定があるため，処理を中断しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

リクエストを正しく指定してください。

次の指定が正しいことを確認してください。

URIにapi-versionを指定していること

URIにobjectsを指定していること，また指定に誤りがないこと

URIにリソース識別子を指定していること，また指定に誤りがないこと

URIにユニット完全名を指定していること

URIに実行IDを指定していること

URIにリリースIDを指定していること

HTTPメソッドが正しいこと

リクエストのメッセージボディを記述するAPIの場合は，リクエストヘッダーContent-Typeに，「application/json」と指定していること

任意のリクエストヘッダーAcceptを指定する場合は，Acceptに「application/json」と指定していること

リクエストの指定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　6. APIの概要」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　7. API構成要素の詳細」を参照してください。

KNAK3218-E

This operation cannot be performed for the job group. (ユニット完全名)

ジョブグループにこの操作はできません（ユニット完全名）

ジョブグループを指定して操作されました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブグループ以外のユニットを指定して，再度操作してください。

KNAK3219-E

This operation cannot be performed for the remote jobnet. (ユニット完全名)

リモートジョブネットにこの操作はできません（ユニット完全名）

リモートジョブネットを指定して操作されました。

（S）

処理を中断します。

（O）

リモートジョブネット以外のユニットを指定して，再度操作してください。

KNAK3220-E

Specify a job or root jobnet. (ユニット完全名)

ジョブまたはルートジョブネットを指定してください（ユニット完全名）

操作対象でないユニットが指定されました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブまたはルートジョブネットを指定して，再度操作してください。

KNAK3221-E

This operation cannot be performed for the units under the remote jobnet. (ユニット完全名)

リモートジョブネット配下のユニットにこの操作はできません（ユニット完全名）

リモートジョブネット配下のユニットを指定して操作されました。

（S）

処理を中断します。

（O）

リモートジョブネット配下以外のユニットを指定して，再度操作してください。

KNAK3222-E

Execution result details about the specified jobnet cannot be obtained. (ユニット完全名)

指定したジョブネットに対して実行結果詳細は取得できません（ユニット完全名）

次のどの条件も満たさないジョブネットを指定して操作しました。

リモートジョブネット

ジョブネットコネクタ

ジョブネットコネクタの接続先

親ユニットがジョブネットコネクタの接続先であるルートジョブネット

待ち合わせ条件が設定されている

（S）

処理を中断します。

（O）

次のどれかの条件を満たすジョブネットを指定して，再度操作してください。

リモートジョブネット

ジョブネットコネクタ

ジョブネットコネクタの接続先

親ユニットがジョブネットコネクタの接続先であるルートジョブネット

待ち合わせ条件が設定されている

KNAK3223-E

Specify the root jobnet. (ユニット完全名)

ルートジョブネットを指定してください（ユニット完全名）

操作対象でないユニットが指定しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ルートジョブネットを指定して，再度操作してください。

KNAK3224-E

This operation cannot be performed on the manager jobnet. (ユニット完全名)

マネージャージョブネットにこの操作はできません（ユニット完全名）

マネージャージョブネットを指定して操作しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

マネージャージョブネットの参照先ジョブネットに対して再度操作してください。

KNAK3225-E

This operation cannot be performed for the jobnet directly under the planning group. (ユニット完全名)

プランニンググループ直下のジョブネットにこの操作はできません（ユニット完全名）

プランニンググループの直下のジョブネットに対しては，計画実行登録，即時実行登録，実行予定追加ができません。

（S）

処理を中断します。

（O）

プランニンググループの直下のジョブネットに対しては，確定期間を指定して，確定実行登録してください。

KNAK3226-E

This operation cannot be performed on the hostlink jobnet. (ユニット完全名)

ホストリンクジョブネットにこの操作はできません（ユニット完全名）

ホストリンクジョブネットを指定して操作しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ホストリンクジョブネット以外のユニットを指定して，再度操作してください。

KNAK3227-E

This operation cannot be executed for the jobnet connector. (ユニット完全名)

ジョブネットコネクタにこの操作はできません（ユニット完全名）

ジョブネットコネクタを指定して操作しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットコネクタ以外のユニットを指定して，再度操作してください。

KNAK3228-E

Specify a jobnet. (ユニット完全名)

ジョブネットを指定してください（ユニット完全名）

操作対象でないユニットが指定しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットを指定して，再度操作してください。

KNAK3229-E

When you register for execution a jobnet that is directly under a planning group, you can only perform fixed registration specified with a fixed schedule period. (ユニット完全名)

プランニンググループ直下のジョブネットを実行登録する場合，確定期間を指定した確定実行登録のみが可能です（ユニット完全名）

プランニンググループの直下のジョブネットに対しては，未来世代数を指定して確定実行登録することはできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

プランニンググループの直下のジョブネットに対しては，確定期間を指定して，確定実行登録してください。

KNAK3230-E

This operation cannot be performed for a job or a hostlink jobnet directly under the job group. (ユニット完全名)

ジョブグループ直下のジョブおよびホストリンクジョブネットにこの操作はできません（ユニット完全名）

ジョブグループ直下のジョブまたはホストリンクジョブネットを指定して操作されました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブグループ直下のジョブおよびホストリンクジョブネット以外のユニットを指定して，再度操作してください。

KNAK3231-E

This operation is available only when a specified unit is a jobnet or a start condition. (ユニット完全名)

ジョブネットおよび起動条件以外にこの操作はできません（ユニット完全名）

引数に指定できないユニット種別が指定されて操作されました。次の原因が考えられます。

ジョブネットまたは起動条件以外のユニットが指定された

リモートジョブネット配下のネストジョブネットが指定された

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットまたは起動条件のユニットを指定して，再度操作してください。

KNAK3232-E

The macro variable cannot be specified for the root remote jobnet. (ユニット完全名)

ルートリモートジョブネットに対してマクロ変数は指定できません（ユニット完全名）

ルートリモートジョブネットに対して，マクロ変数を指定して操作しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

マクロ変数を指定せずに，再度操作してください。

KNAK3233-E

Specify a job group or planning group. (ユニット完全名)

ジョブグループまたはプランニンググループを指定してください（ユニット完全名）

操作対象でないユニットが指定されました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブグループまたはプランニンググループを指定して，再度操作してください。

KNAK3234-E

The unit type is invalid. (ユニット完全名)

ユニットの種別が不正です（ユニット完全名）

操作対象でない種別のユニットが指定されました。

（S）

処理を中断します。

（O）

操作対象であるユニット種別を指定して，再度操作してください。

KNAK3235-E

The specified release ID does not exist. (リリースID)

指定したリリースIDは存在しません（リリースID）

指定したジョブネットに指定したリリースIDは存在しません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットにリリース登録されているリリースIDを指定して，再度操作してください。

KNAK3236-E

The release ID cannot be specified for the unit. (ユニット完全名)

指定したユニットにリリースIDは指定できません（ユニット完全名）

リリース登録できない種別のユニットにリリースIDが指定されました。

（S）

処理を中断します。

（O）

指定したユニットが正しいかどうかを確認して，再度操作してください。

KNAK3237-E

The execution ID cannot be specified for the unit. (ユニット完全名)

指定したユニットに実行IDは指定できません（ユニット完全名）

実行登録できない種別のユニットに実行IDが指定されました。

（S）

処理を中断します。

（O）

指定したユニットが正しいかどうかを確認して，再実行してください。

KNAK3238-E

The message body of the request is incorrect. (line = 行番号)

リクエストのメッセージボディに誤りがあります 行番号：行番号

リクエストのメッセージボディの記述に誤りがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

リクエストのメッセージボディを正しく記述してください。

なお，「行番号」には誤りがある記述のおおよその位置が出力されます。「行番号」の記述に誤りがない場合は，「行番号」の前後の記述も見直してください。

KNAK3239-E

Specify a request header (リクエストヘッダー).

リクエストヘッダー（リクエストヘッダー）を指定してください

「リクエストヘッダー」を指定していません。

（S）

処理を中断します。

（O）

「リクエストヘッダー」を指定してください。

KNAK3240-E

The request header (リクエストヘッダー) is incorrect.

リクエストヘッダー（リクエストヘッダー）に誤りがあります

「リクエストヘッダー」の値に誤りがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

「リクエストヘッダー」の値を正しく指定してください。

KNAK3241-E

Specify the 項目名1, the 項目名2 or the 項目名3.

項目名1，項目名2，項目名3のいずれかを指定してください

「項目名1」，「項目名2」および「項目名3」をすべて省略することはできません。どれかを必ず指定してください。

（S）

処理を中断します。

（O）

「項目名1」，「項目名2」および「項目名3」のどれかを指定してください。

KNAK3243-E

The specified rerun method (指定値) cannot be specified for a root jobnet.

指定した再実行方法（指定値）は，ルートジョブネットでは指定できません

ルートジョブネットに対して，指定できない再実行方法を指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

ルートジョブネットに対して指定できる再実行方法を指定したあと，再度操作してください。

KNAK3244-E

The specified rerun method (指定値) cannot be specified for a nest jobnet or a job.

指定した再実行方法（指定値）は，ネストジョブネットまたはジョブでは指定できません

ネストジョブネットまたはジョブに対して，指定できない再実行方法を指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

ネストジョブネットまたはジョブに対して指定できる再実行方法を指定したあと，再度操作してください。

KNAK3245-E

The specified rerun option (指定値) cannot be specified for a jobnet connector or a hostlink jobnet.

指定した再実行オプション（指定値）は，ジョブネットコネクタまたはホストリンクジョブネットでは指定できません

ジョブネットコネクタまたはホストリンクジョブネットに対して，指定できない再実行オプションを指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットコネクタまたはホストリンクジョブネットに対して指定できる再実行オプションを指定したあと，再度操作してください。

KNAK3246-E

The specified delay monitoring method (指定値) cannot be specified for a root jobnet.

指定した遅延監視方法（指定値）は，ルートジョブネットに指定できません

ルートジョブネットに対して，指定できない遅延監視方法を指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

ルートジョブネットに対して指定できる遅延監視方法を指定したあと，再度操作してください。

KNAK3247-E

The status cannot be changed to 指定値 for a ユニット種別.

ユニット種別に対して指定した状態（指定値）は変更できません

メッセージで表示されたユニット種別に対して，変更できない状態を指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

メッセージで表示されたユニット種別に対して変更できる状態を指定したあと，再度操作してください。

KNAK3248-E

The result code cannot be changed for a ユニット種別.

ユニット種別に対して終了コードは変更できません

次のユニット種別は，終了コードを変更できません。

ホストリンクジョブネット

ジョブネットコネクタ

（S）

処理を中断します。

（O）

終了コードが変更できるユニット種別を指定したあと，再度操作してください。

KNAK3249-E

Specify a ユニット種別.

ユニット種別を指定してください

指定したユニットにこの操作はできません。次の原因が考えられます。

操作対象ではないユニットを指定した

指定したユニット種別と，操作対象ユニットのユニット種別が異なる

（S）

処理を中断します。

（O）

操作対象のユニット種別を指定して再度操作してください。

KNAK3250-E

"指定値2" cannot be specified for 項目名2 when "指定値1" is specified for 項目名1.

項目名1に指定値1を指定した場合，項目名2には指定値2を指定できません

「項目名1」と「項目名2」に，同時に指定できない値の組み合わせを指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

「項目名1」と「項目名2」に同時に指定できる値の組み合わせを指定したあと，再度操作してください。

KNAK3251-E

The specified parameter (パラメーター名) cannot be processed by the version of the connected JP1/AJS3 - Manager

指定したパラメーター（パラメーター名）は接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンでは処理することができません

接続したJP1/AJS3 - Managerのバージョンでは，指定したパラメーターを処理できません。次の原因が考えられます。

指定したパラメーターを処理できるバージョンのJP1/AJS3 - Managerがインストールされていない。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと，再度操作してください。

KNAK3270-E

The specified file version of the operating permission configuration file is invalid.

操作許可設定ファイルのファイルバージョンの指定に誤りがあります

操作許可設定ファイルのファイルバージョンの指定に誤りがあります。次の原因が考えられます。

操作許可設定ファイルの1行目の1列目に，FileVersionが記載されていない

FileVersionの値が不正

FileVersionの値が未来のバージョン

操作許可設定ファイルがUTF-8以外の文字コードで保存されている

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと，再度操作してください。

KNAK3271-E

The application of the operating permission configuration file failed. (file = ファイル名, maintenance information = 保守情報)

操作許可設定ファイルの適用に失敗しました ファイル：ファイル名 保守情報：保守情報

操作許可設定ファイルの適用に失敗しました。次の原因が考えられます。

システムで必要なファイル，およびフォルダ（ディレクトリ）が削除されたり，アクセス権が変更されたりしている

ディスクの空き容量が不足している

ほかのプログラムでシステムフォルダ（ディレクトリ）にアクセス中である

ほかのプログラムで操作許可設定の内部定義ファイルにアクセス中である

操作許可設定の内部定義ファイルの読み込みで，一時的なアクセスエラーが発生した

操作許可設定の内部定義ファイルの書き込みで，一時的なアクセスエラーが発生した

（S）

処理を中断します。

（O）

システムで必要なファイル，およびフォルダ（ディレクトリ）が削除されたり，アクセス権が変更されたりしている場合

Web Consoleサーバのファイル構成やアクセス権を，手動で変更したかどうかを確認してください。手動で変更している場合は，元に戻してください。必要に応じて，JP1/AJS3 - Web Consoleの再インストール，および事前にバックアップしたJP1/AJS3 - Web Consoleの設定情報からのリカバリーを検討してください。JP1/AJS3 - Web Consoleの設定情報のバックアップとリカバリーについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　2. バックアップとリカバリー」を参照してください。解決できない場合は，資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に連絡してください。

それ以外の場合

エラーの原因を取り除いたあと，再度操作してください。

KNAK3272-E

The operating permission configuration file cannot be applied because the file contains an error. (line = 行番号, row = 列番号)

操作許可設定ファイルに誤りがあるため，適用できません 行：行番号 列：列番号

操作許可設定ファイルに誤りがあるため，適用できません。次の原因が考えられます。

ユーザー列に入力されたJP1ユーザー名が不正な行がある

操作許可設定ファイルの必須項目の設定列に，未入力の行がある

操作許可設定ファイルの設定列に，入力不可の値を入力した行がある

操作許可設定ファイルに，ユーザーの重複定義がある

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと，再度操作してください。

KNAK3273-E

The operating permission configuration file cannot be applied because the number of lines in the operating permission configuration file exceeds the maximum. Make sure that the number of users set does not exceed 設定可能なユーザー上限数.

操作許可設定ファイル内の操作許可設定行数が上限を超えているため，適用できません。ユーザー数は設定可能なユーザー上限数件以下となるように設定してください

操作許可設定ファイル内の操作許可設定行数が上限を超えているため，適用できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

操作許可設定ファイル内の操作許可設定行数を見直したあと，再度操作してください。

KNAK3276-E

The acquisition of the specified file failed. (download target = ファイルの種別 maintenance information = 保守情報1, 保守情報2)

指定されたファイルの取得に失敗しました ダウンロード対象：ファイルの種別 保守情報：保守情報1，保守情報2

ファイルのダウンロードに失敗しました。次の原因が考えられます。

システムで必要なファイル，およびフォルダ（ディレクトリ）が削除されたり，アクセス権が変更されたりしている

ほかのプログラムでダウンロード対象のファイルにアクセス中である

ダウンロード対象のファイルの読み込みで，一時的なアクセスエラーが発生した

（S）

処理を中断します。

（O）

システムで必要なファイル，およびフォルダ（ディレクトリ）が削除されたり，アクセス権が変更されたりしている場合

Web Consoleサーバのファイル構成やアクセス権を，手動で変更したかどうかを確認してください。手動で変更している場合は，元に戻してください。必要に応じて，JP1/AJS3 - Web Consoleの再インストール，および事前にバックアップしたJP1/AJS3 - Web Consoleの設定情報からのリカバリーを検討してください。JP1/AJS3 - Web Consoleの設定情報のバックアップとリカバリーについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　2. バックアップとリカバリー」を参照してください。解決できない場合は，資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に連絡してください。

それ以外の場合

エラーの原因を取り除いたあと，再度操作してください。

KNAK3278-E

An error occurred during communication processing. (maintenance information = 保守情報)

通信処理中にエラーが発生しました 保守情報：保守情報

Webブラウザーからの要求を正しく判別できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

ログアウトしたあと，使用しているWebブラウザーのキャッシュを削除してください。Webブラウザーのキャッシュを削除したあと，再度操作してください。

KNAK3279-E

You do not have permission to connect to this JP1/AJS3 - Manager host. (host = ホスト名)

JP1/AJS3 - Managerホスト（ホスト名）への接続が許可されていません

JP1/AJS3 - Managerホスト（ホスト名）への接続が許可されていないため，接続できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続ホスト名には，JP1/AJS3 - Web Consoleから接続を許可するJP1/AJS3 - Managerホストとして設定されているホスト名を指定してください。

［ログイン］画面の接続ホスト名をドロップダウンリストから選択したときにこのメッセージが表示された場合は，［ログイン］画面をリロードしてください。

KNAK3280-E

You do not have permission to execute this API.

APIの実行が許可されていません

APIの実行が許可されていないため，APIを実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Web ConsoleでAPIの実行が制限されているため，APIを実行できません。必要に応じて，APIの実行を制限する設定を見直してください。

APIの実行を制限する設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3.4.3 環境設定ファイル（ajs3web.conf）の設定項目の詳細」（Windowsの場合），またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.3.3 環境設定ファイル（ajs3web.conf）の設定項目の詳細」（UNIXの場合）を参照してください。

KNAK3281-I

The operating permission configuration file (ファイル名) was applied (ファイルサイズ bytes).

操作許可設定ファイル（ファイル名）を適用しました（ファイルサイズバイト）

操作許可設定ファイルの適用が成功したことを通知するメッセージです。

（S）

操作許可設定ファイルの適用が成功したことを通知しました。

KNAK3282-E

The application of the operating permission configuration file (ファイル名) failed.

操作許可設定ファイル（ファイル名）の適用に失敗しました

操作許可設定ファイルの適用中にエラーが発生したことを通知するメッセージです。

（S）

操作許可設定ファイルの適用中にエラーが発生したことをログに出力しました。

（O）

このメッセージの前後に出力されるメッセージに従って対処してください。

KNAK3283-E

Failed to read the file. (maintenance information = 保守情報1, 保守情報2)

ファイルの読み込みに失敗しました 保守情報：保守情報1，保守情報2

ファイルの読み込み処理でエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

ファイルパスが長い。

フォルダにアクセス権がない。

上位フォルダが存在しない，またはアクセス権がない。

ディスクの空き容量が不足している。

ほかのプログラムでフォルダにアクセス中である。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと，再度操作してください。

KNAK3284-E

Failed to write the file. (maintenance information = 保守情報1, 保守情報2)

ファイルの書き込みに失敗しました 保守情報：保守情報1，保守情報2

ファイルの書き込み処理でエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

ファイルパスが長い。

フォルダにアクセス権がない。

上位フォルダが存在しない，またはアクセス権がない。

ディスクの空き容量が不足している。

ほかのプログラムでフォルダにアクセス中である。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと，再度操作してください。

KNAK3286-E

The operation cannot be performed because the number of execution agents on which the operation is to be performed exceeds the maximum. As the number of execution agents, set a value that is less than 実行エージェント上限数.

操作対象の実行エージェントが上限を超えているため，操作できません。実行エージェント数は実行エージェント上限数件以下となるように設定してください

操作対象の実行エージェントが上限を超えているため，操作できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

操作対象の実行エージェントを見直し，再度実行してください

KNAK3287-E

An error occurred during the processing because the execution agents operation command is too long. (command: コマンド, command arguments: [コマンド引数])

実行エージェントを操作するコマンドが長いため処理中にエラーが発生しました。(コマンド：コマンド, コマンド引数：[コマンド引数])

実行エージェントの処理中にエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

実行エージェント名が長い（実行エージェントの追加の場合）

説明文が長い

実行ホスト名が長い

時間帯とジョブ実行多重度の数が多い

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと，再度実行してください。

KNAK3288-E

The number of operation requests for simultaneous execution to the connection-destination manager exceeded the maximum.

接続先マネージャへの操作要求が同時実行可能な上限を超えました。

接続先マネージャーへの操作要求が同時実行可能な上限を超過しました。次の操作が同時に5つ以上実行されている可能性があります。

実行エージェント操作

JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Optionからの情報取得要求操作

（S）

処理を中断します。

（O）

しばらく待ってから，再度実行してください。

KNAK3289-E

An error occurred during operation. (maintenance information: 保守情報)

操作中にエラーが発生しました。保守情報：保守情報

操作中にエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

システムで必要なファイル，およびフォルダ（ディレクトリ）が削除されたり，アクセス権が変更されたりしている

ディスクの空き容量が不足している

次の操作が完了していない可能性があります。

実行エージェント（または実行エージェントグループ）に対する操作

状態を確認して完了していない処理を再度実行してください。

（S）

処理を中断します。

（O）

システムで必要なファイル，およびフォルダ（ディレクトリ）が削除されたり，アクセス権が変更されたりしている場合

Web Consoleサーバのファイル構成やアクセス権を，手動で変更したかどうかを確認してください。手動で変更している場合は，元に戻してください。必要に応じて，JP1/AJS3 - Web Consoleの再インストール，および事前にバックアップしたJP1/AJS3 - Web Consoleの設定情報からのリカバリーを検討してください。JP1/AJS3 - Web Consoleの設定情報のバックアップとリカバリーについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　2. バックアップとリカバリー」を参照してください。解決できない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

上記以外の場合

エラーの原因を取り除いたあと，再度実行してください。

KNAK3401-E

The data to the connection destination could not be sent or received. (maintenance information = 保守情報1, 保守情報2)

接続先とのデータの送受信に失敗しました 保守情報：保守情報1，保守情報2

JP1/AJS3 - Managerとのデータの送受信に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

次の原因が考えられます。

ネットワークの一時的な問題

ネットワークの一時的な問題が考えられます。ユニットを操作している場合に，このメッセージが表示されたときは，操作が有効になっているかどうかを確認してください。有効になっていない場合や，データの取得時の場合は，再度操作してください。

接続先JP1/AJS3 - Managerで異常が発生している

何度もこのメッセージが表示される場合は，JP1/AJS3 - Managerで異常が発生しているおそれがあります。JP1/AJS3 - Managerのホストにある，Windowsイベントログ，またはsyslogなどのログ情報を参照して調査してください。そのあと，調査結果に基づいてエラー要因を取り除いてください。ログファイルの内容については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.2 ログの種類とログ情報の格納先」を参照してください。

また，接続先ホストがWindowsで，かつログイン直後にこのメッセージが出力される場合は，接続先ホストでデスクトップヒープ領域不足が発生しているおそれがあります。接続先ホストでデスクトップヒープ領域の消費を抑える設定（環境設定パラメーターREUSELOGON，および環境設定パラメーターLOGONSHMAX）をしてください。

環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2 スケジューラーサービスの環境設定パラメーターの詳細」を参照してください。

接続先JP1/AJS3 - Managerの接続許可設定ファイルに登録されていない

接続先JP1/AJS3 - Managerの接続許可設定ファイルに接続元JP1/AJS3 - Web Consoleのホストが登録されていない場合は，接続先JP1/AJS3 - Managerの統合トレースログに出力されているKAVS8040-Eメッセージの対処方法に従ってください。

通信暗号化機能の設定が一致していない

JP1/AJS3 - Web Consoleの通信暗号化機能が無効な状態で，通信暗号化機能を有効にしたマネージャーホストに接続すると，このメッセージが出力されます。JP1/AJS3 - Web Consoleのホストとマネージャーホストの通信暗号化機能の設定を一致させてください。

その他

上記以外の要因として，ほかのプログラムが使用しているポートに接続している可能性があります。ポート番号の定義が接続先のポート番号（jp1ajs3cdinetd）と一致しているかどうかを確認してください。

KNAK3402-E

A timeout occurred while waiting for the response from the connection destination. (maintenance information = 保守情報1, 保守情報2)

接続先からの応答待ちにタイムアウトしました 保守情報：保守情報1，保守情報2

JP1/AJS3 - Managerからの応答待ちでタイムアウトが発生しました。次の原因が考えられます。

JP1/AJS3 - Managerに異常がないか確認してください。JP1/AJS3 - Manager での処理に時間が掛かっている場合があるため，要求が反映されているかどうかを確認してください。

ほかのプログラムが使用しているポートに接続している可能性があります。ポート番号の定義が接続先のポート番号（jp1ajs3cdinetd）と一致しているかどうかを確認してください。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと，再度操作してください。

KNAK3403-E

The transmitted data could not be encoded. (文字コード)

送受信データのエンコードに失敗しました（文字コード）

送受信データのエンコードに失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Managerの文字コードの設定が正しいか確認してください。環境設定ファイルに文字コードを定義している場合は，接続先JP1/AJS3 - Managerの文字コードと合っているかを確認してください。

KNAK3405-E

Processing was interrupted because an error was detected in the received data.Confirm that the port number (サービス名) is the same at the connection destination.

受信データに異常を検出したため，処理を中断します。ポート番号の定義が接続先のポート番号（サービス名）と一致しているかを確認してください

JP1/AJS3 - Managerから送られてきたデータにプロトコル上の不正なデータを検出しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ポート番号の定義が接続先のポート番号（サービス名）と一致しているかどうかを確認してください。

KNAK3409-E

Information (情報名) about the connection destination cannot be obtained.

接続先の情報（情報名）を取得できませんでした

接続先の情報を取得できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のホストにJP1/AJS3 - Managerが正しくインストールされているか確認してください。

KNAK3410-E

Cannot connect to the connection destination host (ホスト名) or JP1/AJS3 service on the connection destination host. (detailed information = ポート番号, IPアドレス)

接続先ホスト（ホスト名）または接続先ホストのJP1/AJS3サービスに接続できません 詳細情報：ポート番号，IPアドレス

接続先ホストまたは接続先ホストのJP1/AJS3サービスに接続できません。次の原因が考えられます。

接続先ホストのJP1/AJS3サービスが起動していない。

ポート番号の定義が，接続先のポート番号（jp1ajs3cdinetd）と一致していない。

接続先ホストが起動していない。

接続先ホストがビジー状態である。

接続先ホストとネットワーク接続できる状態ではない。

接続先のJP1/Baseの設定で，物理ホストの受信側バインド方式がIPバインド方式になっている場合，物理ホスト，およびどの論理ホストにもバインドされていないIPアドレスで接続しようとしている。

TCP/IPのポートが枯渇している。

ajscdinetdが起動していない。

接続先にJP1/AJS3 - Web Consoleの要求を満たすバージョンのJP1/AJS3 - Managerがインストールされていない。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと，再度操作してください。

接続先ホストとネットワーク接続できる状態ではない場合

接続先ホストとのネットワーク環境の確認をしてください。接続先ホストとの間にファイアウォールがある場合は，ファイアウォールの設定を確認してください。

接続先の物理ホスト，およびどの論理ホストにもバインドされていないIPアドレスで接続しようとした場合

バインドされたIPアドレスで接続するか，または接続先でjp1hosts情報を定義するなどして対処してください。jp1hosts情報の定義については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

TCP/IPのポートが枯渇している場合

ポートの状態を確認し，TIME_WAIT状態のポートが少なくなるのを待ってから再度操作してください。ユーザーアプリケーションにおいてJP1/AJS3 - Web ConsoleのAPIを短時間に大量に呼び出している場合は，APIの呼び出し回数を見直してください。ポートを使用するアプリケーションが多数起動しているなど，ユーザーアプリケーション以外に問題が考えられる場合は，同時に起動するアプリケーション数やTCP/IPのポートに関する設定を見直してください。

KNAK3411-E

Invalid data was detected. (maintenance information = 保守情報)

不正なデータを検出しました 保守情報：保守情報

JP1/AJS3 - Web Consoleでは処理できない不正なデータを検出しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ログアウトしたあと，接続先のJP1/AJS3 - Managerの設定で，次を確認してください。

JP1/AJS3 - Managerが稼働しているOSの文字コードと，JP1/AJS3 - Managerの文字コードの設定が一致しているか

JP1/AJS3 - Managerの文字コードの設定を途中で変更し，かつ変更前のデータが残っていないか

リモートジョブネットの定義で，実行先マネージャーとの文字コードが一致しているか

なお，このメッセージが表示されていない場合で，JP1/AJS3 - Web Consoleのデータが文字化けしているときも，上記と同じ対処をしてください。

KNAK3412-E

Failed to resolve the host name.

ホストの名前解決に失敗しました

ホストの名前解決に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

ホストの名前解決ができることを確認してください。

KNAK3414-E

The request cannot be processed at the connected AJS.

接続先のAJSではその要求を処理することができません

接続したJP1/AJS3 - Managerのバージョンでは，JP1/AJS3 - Web Consoleの要求がサポートされていません。次の原因が考えられます。

接続先にJP1/AJS3 - Web Consoleの要求を満たすバージョンのJP1/AJS3 - Manager がインストールされていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと，再度操作してください。

KNAK3460-E

Processing cannot continue by using the current login data.

現在のログイン情報では処理を続行できません

認証サーバが再起動したため，現在のログイン情報でJP1/AJS3サービスに再接続できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

ログインし直したあと，再度操作してください。

KNAK3463-E

Connection denied. (maintenance information = 保守情報1, 保守情報2)

接続が拒否されました 保守情報：保守情報1，保守情報2

接続先JP1/AJS3 - Managerの接続許可設定ファイルに接続元JP1/AJS3 - Web Consoleのホストが登録されていないため，JP1/AJS3 - Managerに接続できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先JP1/AJS3 - Managerの統合トレースログに出力されているKAVS8040-Eメッセージの対処方法に従ってください。

KNAK3464-E

The execution agents operation functions cannot be used because the version of JP1/AJS3 - Manager in the connection destination is not supported.

接続先のJP1/AJS3 - Managerがサポートされていないバージョンのため実行エージェント操作機能が使用できません

接続先にJP1/AJS3 - Web Consoleの要求を満たすバージョンのJP1/AJS3 - Managerがインストールされていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンを確認してください。JP1/AJS3 - Web ConsoleからアクセスできるJP1/AJS3 - Managerのバージョンについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　8.1.5 JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Web Consoleのバージョン互換」を参照してください。

KNAK3480-E

An error occurred while processing was being performed for SSL communication. (maintenance information = 保守情報)

SSL通信の処理中にエラーが発生しました 保守情報：保守情報

JP1/AJS3 - Web Consoleのホストと接続先JP1/AJS3 - ManagerのSSL通信の処理中にエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

接続先のJP1/AJS3 - Managerで通信暗号化機能が有効になっていない。

接続先のJP1/AJS3 - Managerのサーバ証明書に対するルート証明書を配置していない。

エラーが発生したJP1/AJS3 - Web Consoleのホストの現在時刻が，サーバ証明書に設定されている有効期間の開始時刻より前である。

エラーが発生したJP1/AJS3 - Web Consoleのホストの現在時刻が，サーバ証明書に設定されている有効期間の終了時刻より後である。

一時的な通信エラーが発生した。

接続先のJP1/AJS3 - Managerが接続を制限している。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のJP1/AJS3 - Managerで通信暗号化機能が有効になっていない場合

接続先のJP1/AJS3 - Managerで通信暗号化機能を有効にしてください。

接続先のJP1/AJS3 - Managerのサーバ証明書に対するルート証明書を配置していない場合

接続先のJP1/AJS3 - Managerのサーバ証明書に対応するルート証明書を配置してください。

エラーが発生したJP1/AJS3 - Web Consoleのホストの現在時刻が，サーバ証明書に設定されている有効期間の開始時刻より前である場合

サーバ証明書に設定されている有効期間の開始時刻以降に該当操作を再度実行してください。

エラーが発生したJP1/AJS3 - Web Consoleのホストの現在時刻が，サーバ証明書に設定されている有効期間の終了時刻より後である場合

接続先のJP1/AJS3 - Managerのホストに配置しているサーバ証明書を入れ替えてください。

一時的な通信エラーが発生した場合

エラー要因を取り除いたあと該当操作を再度実行してください。

接続先のJP1/AJS3 - Managerが接続を制限している場合

接続先のマネージャー用接続許可設定ファイルに接続元のJP1/AJS3 - Web ConsoleホストのIPアドレスを追加してください。

KNAK3481-E

An attempt to read the file for specifying the names of the hosts that use non-encrypted communication failed. (file = ファイル名, maintenance information = 保守情報)

非暗号化通信ホスト設定ファイルの読み込みに失敗しました ファイル：ファイル名 保守情報：保守情報

JP1/AJS3 - Web Consoleのホストで非暗号化通信ホスト設定ファイル（nosslhost.conf）の読み込みに失敗しました。次の原因が考えられます。

nosslhost.confが存在しない。

nosslhost.confに対するアクセス権がない。

一時的なファイルアクセスエラーが発生した。

[NO_SSL_HOST]が記載されていない。

不適切な「＊」の記載がある。

ホスト名の指定が上限（1,024個）を超えている。

ホスト名の長さが255文字を超えている

同じホスト名が複数指定されている

（S）

処理を中断します。

（O）

ファイルが存在しない場合

nosslhost.confを配置してください。

nosslhost.confに対するアクセス権がない場合

nosslhost.confに対するアクセス権限を見直してください。

一時的なファイルアクセスエラーが発生した場合

エラー要因を取り除いたあと該当操作を再度実行してください。

[NO_SSL_HOST]が記載されていない場合

nosslhost.confの先頭に[NO_SSL_HOST]を記載してください。

不適切な「＊」の記載がある場合

「＊」を記載する場合は「＊」だけを記載してください。

ホスト名の指定が上限（1,024個）を超えている場合

記載するホスト名を1,024個以内にしてください。

ホスト名の長さが255文字を超えている場合

ホスト名を255文字以内にしてください。

同じホスト名が複数指定されている場合

同じホスト名を削除して一つにしてください。

KNAK3483-E

An attempt to verify the server certificate failed. (host = 接続先ホスト名, maintenance information = 保守情報)

サーバ証明書の検証が失敗しました 接続先ホスト名：接続先ホスト名 保守情報：保守情報

JP1/AJS3 - Web Consoleのホストで接続先のJP1/AJS3 - Managerから送られてきたサーバ証明書の検証が失敗しました。次の原因が考えられます。

CN/SANと接続先のJP1/AJS3 - Managerのホスト名が一致しない。

サーバ証明書に対応するルート証明書を配置していない。

サーバ証明書と中間証明書の結合順序に誤りがある。

（S）

処理を中断します。

（O）

CN/SANと接続先のJP1/AJS3 - Managerのホスト名が一致しない場合

CN/SANと一致する接続先のJP1/AJS3 - Managerのホスト名と接続してください。

サーバ証明書に対応するルート証明書を配置していない場合

対応するルート証明書を配置してください。

サーバ証明書と中間証明書の結合順序に誤りがある場合

サーバ証明書と中間証明書を正しい順序で結合してください。

KNAK3484-E

An attempt to read the root certificate failed. (directory = ディレクトリ, maintenance information = 保守情報)

ルート証明書の読み込みに失敗しました ディレクトリ：ディレクトリ 保守情報：保守情報

JP1/AJS3 - Web Consoleのホストでルート証明書の読み込みに失敗しました。次の原因が考えられます。

ルート証明書のディレクトリが存在しない。

ルート証明書のディレクトリに対するアクセス権がない。

ルート証明書を配置していない。

ルート証明書の読み込みで一時的なアクセスエラーが発生した。

（S）

処理を中断します。

（O）

ルート証明書のディレクトリが存在しない場合

ルート証明書のディレクトリを作成しルート証明書を配置してください。

ルート証明書のディレクトリに対するアクセス権がない場合

ルート証明書のディレクトリに対するアクセス権限を設定後，ルート証明書を配置してください。

ルート証明書を配置していない場合

ルート証明書を配置してください。

ルート証明書の読み込みで一時的なアクセスエラーが発生した場合

エラー要因を取り除いたあと該当操作を再度実行してください。

KNAK3485-E

An error occurred during the communication between JP1/AJS3 - Web Console and Manager. (host = 接続先ホスト名, maintenance information = 保守情報)

JP1/AJS3 - Web Consoleとマネージャーとの通信でエラーが発生しました 接続先ホスト名：接続先ホスト名 保守情報：保守情報

JP1/AJS3 - Web Consoleとマネージャーとの通信処理中にエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

接続ホスト名にIPアドレスを指定した

接続ホスト名が接続先JP1/AJS3 - Managerのサーバ証明書に登録されているホスト名と一致しない

JP1/AJS3 - Web ConsoleのホストでSSL通信エラーが発生した

（S）

通信処理を中断します。

（O）

接続ホスト名にIPアドレスを指定した場合

接続ホスト名にホスト名を指定してログインしてください。

接続ホスト名が接続先JP1/AJS3 - Managerのサーバ証明書に登録されているホスト名と一致しない場合

接続ホスト名を接続先JP1/AJS3 - Managerのサーバ証明書に登録されているホスト名に一致させてください。

JP1/AJS3 - Web ConsoleのホストでSSL通信エラーが発生した場合

このメッセージが発生したことをシステム管理者に連絡してください。システム管理者は，アプリケーションログを参照して，要因を対処してください。システム管理者が対処したあと，JP1/AJS3 - Web Consoleにログインし直してください。

KNAK3486-E

The operation (Open PFM Report) cannot be performed because acquisition of the host name of JP1/AJS3 - Manager failed.

JP1/AJS3 - Managerのホスト名取得に失敗したため，[PFMレポート表示]操作を実行できません

接続しているJP1/AJS3 - Managerのホスト名の取得に失敗したため，［PFMレポート表示］操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Managerにログインしたときに，ホスト名の取得に失敗しました。マネージャーホストのWindowsイベントログ，またはsyslogなどのログ情報を参照して調査してください。

KNAK3601-E

An error occurred during communication processing with the connection destination.

接続先との通信処理中にエラーが発生しました

JP1/AJS3 - Web Consoleから送信したデータに不正がありました。または，JP1/AJS3 - Managerから予期しない応答がありました。

（S）

処理を中断します。

（O）

次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してださい。

JP1/AJS3 - Web Consoleのログ情報

JP1/AJS3 - Managerのログ情報

KNAK3602-E

The JP1/AJS3 service at the connection destination has not been started.

接続先のJP1/AJS3サービスが未起動です

次の原因が考えられます。

接続先でJP1/AJS3サービスが起動していない

接続先のJP1/Baseの設定で物理ホストに対して受信側バインド方式がIPバインド方式になっている場合，どの物理ホストおよび論理ホストにもバインドされていないIPアドレスで接続しようとした

接続先がUNIXの場合，接続先でJP1/AJS3 - Managerの構成変更時にajsshmdelコマンドを実行していない，またはすべてのJP1/AJS3のサービスを停止しないで，ajsshmdelコマンドを実行した

接続先がWindowsの場合，接続先でJP1/AJS3 - Managerの構成変更時にすべてのJP1/AJS3のサービスを停止しなかった

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと，再度操作してください。

接続先のどの物理ホストおよび論理ホストにもバインドされていないIPアドレスで接続しようとした場合

バインドされたIPアドレスで接続するか，または接続先でjp1hosts情報を定義するなどで対処してください。jp1hosts情報の定義については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

接続先でのJP1/AJS3 - Managerの構成変更時の作業が原因の場合

接続先で次の手順に従って対処をしてください。

動作中のJP1/AJS3のすべてのプロセス（サービス，コマンドなど）を停止する

接続先がWindowsの場合は，手順3に進んでください。

接続先がUNIXの場合は，手順2に進んでください。

ajsshmdelコマンドを実行する

JP1/AJS3を再起動する

KNAK3603-E

Cannot connect because the number of connections exceeded the maximum.

接続数が最大値を超えたため接続できません

JP1/AJS3 - Managerとの接続数が最大値を超えたため接続できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Managerの接続が解放されるまで，しばらく待って再実行してください。

頻繁に発生する場合は，最大接続数の設定を見直してください。最大接続数はJP1/AJS3 - Managerの環境設定で変更できます。必要に応じて環境設定パラメーターCDMAXSESSIONの値を設定してください。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

KNAK3604-E

The specified scheduler service does not exist.

指定したスケジューラーサービスは存在しません

指定したスケジューラーサービスはありません。次の原因が考えられます。

操作で指定しているスケジューラーサービスが，接続先のJP1/AJS3 - Managerにない。

接続先のJP1/AJS3 - Managerがクラスタ構成で，かつ論理ホストにログインした場合で，すべてのスケジューラーサービスを表示させているときに，ログインした論理ホスト外のスケジューラーサービスにアクセスした。

（S）

処理を中断します。

（O）

スケジューラーサービスの最新の状態から，スケジューラーサービスがあるかどうか確認してください。そのあと，正しいスケジューラーサービス名を指定して再度操作してください。

KNAK3605-E

The user could not be authenticated at the connection destination.

接続先でユーザー認証に失敗しました

接続先でユーザー認証に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

次の資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

JP1/AJS3 - Web Consoleのログ情報

JP1/AJS3 - Managerのログ情報

JP1/Baseのログ情報（認証サーバが別のホストにある場合は，認証サーバ側のJP1/Baseのログ情報も含みます）

JP1/Baseのログ情報の採取方法は，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

KNAK3606-E

The request cannot be processed at the connected AJS.

接続先のAJSではその要求を処理することができません

接続したJP1/AJS3 - Managerのバージョンでは，JP1/AJS3 - Web Consoleの要求がサポートされていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと，再度操作してください。

他のプログラムが使用しているポートに接続している可能性があります。通信設定ファイルのport_numberに指定した値が接続先のポート番号（jp1ajs3cdinetd）と一致しているかを確認してください。

KNAK3608-E

User mapping failed. The user was not associated with an OS user at the connection destination.

接続先でユーザーマッピングに失敗しました

接続先でユーザーマッピングに失敗しました。次の原因が考えられます。

接続先のJP1/Baseのユーザーマッピングの設定で，JP1ユーザー名とOSユーザー名がマッピング定義されていない

接続先のJP1/Baseのユーザーマッピングの設定で，JP1ユーザー名とマッピングしているOSユーザーがOSの設定で削除されているか，またはパスワードが変更されている

接続先のJP1/Baseのユーザーマッピングの設定で，JP1ユーザー名とマッピングしているOSユーザーのユーザーIDまたはグループIDが不正な値である

接続先のJP1/Baseのパスワード管理の設定で，JP1ユーザー名とマッピングするOSユーザーが登録されていない

接続先のJP1/Baseのパスワード管理の設定で，JP1ユーザー名とマッピングするOSユーザーのアカウントがロックアウトされている

接続先のJP1/Baseのユーザーマッピングの設定で，サーバホスト名に自ホスト名を指定していないか，または誤って指定している

自ホスト名の指定方法に関する注意事項は，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザーマッピングの設定の説明を参照してください

ユーザーマッピング時にメモリー不足が発生した

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因が発生したAPIによって，次を行ってください。

ログインのAPIでエラーになった場合

エラーの原因を取り除いて，再度ログインしてください。

ログイン以外のAPIでエラーになった場合

いったんログアウトし，エラーの原因を取り除いて，再度ログインしてください。

KNAK3609-E

An error occurred in the Access Control Server at the connection destination.

接続先の認証サーバでエラーが発生しました

ユーザー認証処理中に接続先のJP1/Baseでエラーが発生したため，ログイン，または接続できませんでした。次の原因が考えられます。

接続先のJP1/Baseの設定で認証サーバのホスト名を誤って指定している

接続先のWindowsイベントログまたはsyslogで，エラーメッセージ「KAVS1005-E 認証サーバに接続できません」が表示されている場合，認証サーバが起動していない

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いて，再度操作してください。

接続先がUNIXで，認証サーバを自ホストに指定している場合は，JP1/Baseを認証サーバとして起動する設定が必要です。設定方法は，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の認証サーバの指定の説明を参照してください。

KNAK3610-E

You cannot use the current login information to log in.

現在のログイン情報ではログインできません

指定されたログイン情報での認証に失敗しました。次の原因が考えられます。

JP1/AJS3 - Web Consoleのログイン処理中に認証サーバが再起動した

他製品からJP1/AJS3 - Web Consoleを起動した場合で，他製品とJP1/AJS3 - Web Consoleから接続するJP1/AJS3 - Managerの認証圏が異なる

接続先ホストのJP1/AJS3サービスが起動していない

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いて，再度ログインしてください。

KNAK3611-E

The connection is not possible because the specified scheduler service is under maintenance.

指定したスケジューラーサービスはメンテナンス中のため接続できません

対象スケジューラーサービスはメンテナンス中のためアクセスできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

対象スケジューラーサービスのメンテナンスの終了を確認したあと，再度操作してください。

KNAK3612-E

Connection denied.

接続が拒否されました

接続先JP1/AJS3 - Managerの接続許可設定ファイルに接続元JP1/AJS3 - Web Consoleのホストが登録されていないため，JP1/AJS3 - Managerに接続できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先JP1/AJS3 - Managerの統合トレースログに出力されているKAVS8040-Eメッセージの対処方法に従ってください。

KNAK3613-E

An error occurred at the connection destination.

接続先でエラーが発生しました

接続先でエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のJP1/AJS3 - Managerのホストにある，Windowsイベントログまたはsyslogなどのログ情報を参照して調査してください。そのあと，調査結果に基づいてエラー要因を取り除いてください。

ログファイルの内容については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.2 ログの種類とログ情報の格納先」を参照してください。

ログ情報については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　付録C ログ情報」を参照してください。

また，このメッセージの保守情報1が0で，接続先のJP1/AJS3 - ManagerがUNIXの場合は，ログインするJP1ユーザーにマッピングされているOSユーザーのホームディレクトリがあるかどうかを確認してください。ホームディレクトリがない場合は，作成してください。

KNAK3614-E

The specified unit does not exist.

指定されたユニットは存在しません

指定されたユニットはありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニットの情報を最新にし，ユニットが削除されていること，またはユニット名が変更されていることを確認してください。

KNAK3615-E

A past date is specified for an execution start day.

実行開始日時に過去の日付が指定されています

操作に失敗しました。次の原因が考えられます。

確定実行登録時の確定期間の開始日に過去の日付が指定された。

実行予定追加時の開始時刻に過去の日付が指定された。

日時変更時の開始日時に過去の日付が指定された。

（S）

処理を中断します。

（O）

実行開始日時に現在以降の日付を指定したあと，再度操作してください。

KNAK3616-E

Cannot treat as Jobnet.

ジョブネットとして扱えません

指定されたユニットは，ジョブネットとして扱えません。リカバリー属性を持つルートジョブネットを実行登録したことが考えられます。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットの定義内容が誤っていないかどうかを確認してください。実行登録時はルートジョブネットがリカバリー属性を持っていないかどうかを確認してください。

KNAK3617-E

It has no schedule.

予定がありません

次回実行予定のないジョブネットに対して，計画一時変更を行いました。

（S）

処理を中断します。

（O）

該当するジョブネットの状態を確認したあと，再度操作してください。

KNAK3618-E

Cannot treat as Unit.

ユニットとして扱えません

指定されたユニットは，ユニットとして扱えません。または，ユニットがありません。処理対象のユニットがほかで削除されたことが考えられます。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニットの情報を最新にしたあと，操作対象のユニットがあるかどうかを確認してください。

KNAK3619-E

Cannot be registered because the limit on registered jobnet has been exceeded.

登録可能なジョブネット数が限界値を超えたため，登録できません

登録できるジョブネットの数が限界値を超えたため，登録できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

不要なジョブネットの登録を解除したあと，再度実行登録してください。登録できるジョブネットの最大数は2,147,483,647です。

KNAK3620-E

Jobnet already registered.

ジョブネットは既に登録されています

登録中のジョブネットに対して指定された操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニットの情報を最新にしたあと，ユニットがすでにに登録されているかどうかを確認してください。登録されている場合，登録解除したあとに，必要に応じて，再度操作してください。

KNAK3621-E

Specified jobnet is not registered.

指定したジョブネットは登録されていません

未登録のジョブネットに対して指定された操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニットの情報を最新にしたあと，ユニットが未登録かどうかを確認してください。未登録の場合，実行登録したあと，再度操作してください。

KNAK3622-E

The specified job or jobnet is being executed.

指定したジョブまたはジョブネットは実行中です

実行中のジョブまたはジョブネットに対して指定された操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニットの情報を最新にしたあと，ユニットが実行中かどうかを確認してください。実行中の場合，実行が終了したあと，再度操作してください。

KNAK3623-E

The specified job or jobnet has no schedule to be executed.

指定したジョブまたはジョブネットには実行予定がありません

指定したジョブまたはジョブネットには実行予定がありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニットの情報を最新にしたあと，操作対象世代を確認してください。

KNAK3624-E

Cannot change the schedule temporarily because the execution start day of the specified jobnet differs from that of the upper jobnet.

指定したジョブネットの実行開始日時が上位ジョブネットと異なるため計画一時変更ができません

指定したジョブネットの実行開始日時が，ルートジョブネットの実行開始日の基準時刻から48時間の範囲内でないため，計画一時変更ができません。

（S）

処理を中断します。

（O）

計画一時変更時に指定する実行開始日時には，ルートジョブネットの実行開始日の基準時刻から48時間の範囲内を指定してください。

KNAK3625-E

The date has not been changed or the execution has not been stopped.

日時変更または実行中止が行われていません

日時変更または実行中止が行われていません。

（S）

処理を中断します。

（O）

操作対象となる予定に誤りがないかどうかを確認してください。

KNAK3626-E

Cannot execute the method - wait for start condition.

起動条件待ちのため操作できません

起動条件待ちのため操作できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

起動条件が成立したあと，再度操作してください。

KNAK3627-E

Cannot execute the method - Jobnet has been shutdown.

閉塞中のため操作できません

閉塞中のため操作できません。次の原因が考えられます。

カレンダー参照先ジョブグループがない。

排他スケジュールで指定したユニットが同一階層にない。

（S）

処理を中断します。

（O）

閉塞した原因を取り除いたあと，閉塞したジョブネットを登録解除してください。そのあと，必要に応じて，再度実行登録してください。

KNAK3628-E

The jobnet cannot be registered because no effective start day is defined.

有効な開始日定義が無いため，ジョブネットは登録できません

スケジュール情報の定義で有効な開始日時が定義されていないため，登録できません。次の原因が考えられます。

登録日が有効期日を過ぎている。

確定実行登録時に確定期間の開始日が実行開始日よりあとになっている。

スケジュール定義で開始日が有効期日を過ぎている。

登録日時が開始日時を過ぎているのにスケジュール定義で処理サイクルを指定していない。

スケジュール定義で開始日時が休業日であるのに休業日振り替えが「実行しない」で，処理サイクルを指定していない。

（S）

処理を中断します。

（O）

実行登録時の指定を正しく指定したあと，再度実行登録してください。

KNAK3629-E

The jobnet cannot be registered because no schedule is defined.

スケジュール定義が未定義なため，ジョブネットは登録できません

スケジュール情報の定義がされていないため登録できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

スケジュールルールを作成したあと，再度実行登録してください。

KNAK3630-E

There is no execution schedule in the specified period.

指定した期間に実行予定はありません

指定した期間に実行予定がありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

スケジュール情報の設定を確認してください。

KNAK3631-E

The jobnet cannot be registered because the exclusive jobnet is invalid.

排他ジョブネットに誤りがあるため，ジョブネットは登録できません

排他ジョブネットの設定に誤りがあるため，ジョブネットを登録できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

排他ジョブネットに指定しているユニットが，同一階層のジョブネットとプランニンググループのどちらであるかを確認してください。正しく設定したあと，再度実行登録してください。

KNAK3632-E

The jobnet cannot be registered because the calendar information is invalid.

カレンダー情報に誤りがあるため，ジョブネットは登録できません

カレンダー情報に誤りがあるため，ジョブネットを登録できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

カレンダー参照先ジョブグループがあるかを確認してください。正しいジョブグループを指定したあと，再度実行登録してください。

KNAK3633-E

The specified unit has neither a forecast nor performance.

指定されたユニットの予実績はありません

指定されたユニットの予実績がありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

予定または結果があるユニットを選択してください。

KNAK3634-E

Specified execution ID was not found.

指定した実行IDは登録されていません

操作対象の実行IDがないため処理できません。次の原因が考えられます。

操作対象世代が保存世代数を超えた。

操作対象世代が期間指定で登録解除された。

対象ジョブネットが登録解除されたあと再度実行登録された。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニットの情報を最新にしたあと，正しい実行IDを指定して，再度操作してください。

KNAK3635-E

The specified jobnet does not exist.

指定したジョブネットは存在しません

指定されたジョブネットは存在しません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニットの情報を最新にしたあと，ジョブネットが存在するか確認して，再度操作してください。

KNAK3636-E

Specified Jobnet is not executing.

指定したジョブネットは実行中ではありません

指定されたジョブネットは実行中でないため，指定された操作ができません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニットの情報を最新にしたあと，ジョブネットの状態を確認してください。

KNAK3637-E

Specified Job is not executing.

指定したジョブは実行中ではありません

指定されたジョブは実行中でないため，指定された操作ができません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニットの情報を最新にしたあと，ジョブの状態を確認してください。

KNAK3638-E

Memory became insufficient at the connection destination.

接続先でメモリ不足が発生しました

接続先のJP1/AJS3 - Managerでメモリー不足が発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のJP1/AJS3 - Managerでメモリー不足が発生していないか確認してください。

KNAK3639-E

There is insufficient space for the file at the connection destination.

接続先でファイルの空き容量がありません

接続先のJP1/AJS3 - Managerでファイルを書き込もうとしているファイルシステム，またはデバイスに空き容量がありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先の不要なファイルを削除して，空き容量を作成してください。

また，接続先のJP1/AJS3 - Managerが使用するデータベースの表領域またはRDエリアに空きがあるかどうかを確認してください。空き容量の作成のしかたについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　9.2.3 データベースを再編成する場合」を参照してください。

KNAK3640-E

The specified unit is being used elsewhere.

指定したユニットは他で使用中です

ほかのユーザーがユニットを使用中のため，指定された操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Managerに接続しているすべてのJP1/AJS3 - Web ConsoleおよびJP1/AJS3 - Viewで，ユニットが使用中でないか確認してください。

JP1/AJS3 - Web ConsoleおよびJP1/AJS3 - Viewの接続情報を確認するには，接続先のJP1/AJS3 - Managerでajsstatusコマンドに-cまたは-vオプションを指定して実行してください。

なお，JP1/AJS3 - Web ConsoleおよびJP1/AJS3 - Viewの接続が，通信エラーによって切れた場合，接続が不正に残り，ユニットが使用中のまま残される場合があります。この場合，不正に残っている接続が打ち切られたあと，JP1/AJS3 - Managerで接続情報を確認してください。接続が残っていないことを確認してから，再度操作してください。

接続先のJP1/AJS3 - Managerの環境設定パラメーターCDSESSIONTIMEOUTを指定することで，JP1/AJS3 - Web Consoleの接続を打ち切るまでの時間を短くできます。環境設定パラメーターCDSESSIONTIMEOUTのデフォルト値は「dword:00000003」（10進数で3）（単位：分）です。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

KNAK3641-E

No authorization.

権限がありません

JP1/AJS3サービスおよびJP1ユーザーにマッピングされたOSユーザーに，必要な権限がないために，処理できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のJP1/AJS3 - ManagerのOSによって，次の原因が考えられます。確認してください。

Windowsの場合

JP1/AJS3サービスをユーザーアカウントで運用するために必要な権限を持っていない。

必要な権限については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.3 JP1/AJS3のサービスの設定を変更する必要がある場合（Windows限定）」を参照してください。

JP1/Baseのユーザーマッピングの設定で，ログインしたJP1ユーザーにマッピングする，OSユーザーの定義形式に誤りがある。

OSユーザーの定義形式については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3.2.1 JP1/Baseのセットアップ」を参照してください。

スケジューラーサービスのデータベースディレクトリ名で指定したフォルダと，そのフォルダ下にあるファイルに対して，JP1ユーザーにマッピングされたOSユーザーの，読み取りおよび書き込み権限が設定されていない。

UNIXの場合

JP1ユーザーにマッピングされたOSユーザーが，構成定義ファイル（/opt/jp1/hcclibcnf/regdir以下のファイル）を読み込む権限がない。

スケジューラーサービスのデータベースディレクトリ名で指定したディレクトリと，そのディレクトリ下にあるファイルに対して，JP1ユーザーにマッピングされたOSユーザーの更新権限（rwx）が設定されていない。

KNAK3642-E

You are not authorized to operate those jobs.

ジョブの操作権限がありません

操作する権限がありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユーザーの権限を確認してください。

KNAK3643-E

Only the superuser can perform that process.

特権管理者でなければ操作できません

指定した操作の権限がありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユーザーの権限を確認してください。

KNAK3644-E

No authority for Specified Unit.

指定したユニットへの権限がありません

指定されたユニットに対して，操作する権限がありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1ユーザーの権限を確認してください。

KNAK3645-E

The specified scheduler service is not running.

指定したスケジューラーサービスは起動していません

操作対象のユニットが属するスケジューラーサービスが起動されていないため，操作できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のJP1/AJS3 - Managerで操作対象のスケジューラーサービスを起動してください。

KNAK3646-E

An error occurred during the accessing of the database at the connection destination.

接続先でデータベースのアクセス中にエラーが発生しました

接続先のJP1/AJS3 - Managerでデータベースアクセス中にエラーが発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Managerのホストにある，Windowsイベントログやsyslogなどのログ情報を参照して調査してください。そのあとで，調査結果に基づいてエラー要因を取り除いてください。

KNAK3647-E

Resources became insufficient at the connection destination.

接続先でリソース不足が発生しました

接続先のJP1/AJS3 - Managerでリソース不足が発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Managerのホストにある，Windowsイベントログやsyslogなどのログ情報を参照して調査してください。そのあとで，調査結果に基づいてエラー要因を取り除いてください。

KNAK3648-E

At the connection destination, a required file cannot be accessed.

接続先で必要なファイルにアクセスできません

接続先のJP1/AJS3 - Managerで必要なファイルが見つからない，またはアクセスできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先で，ロックファイルおよびISAMファイルがあるか確認して，セマフォや共有メモリーなどのカーネルパラメーターを見直してください。

また，JP1/AJS3 - Managerのホストにある，Windowsイベントログやsyslogなどのログ情報を参照して調査してください。そのあとで，調査結果に基づいてエラー要因を取り除いてください。

KNAK3649-E

The unit is not in a re-executable status.

再実行可能な状態ではありません

指定したユニットは，再実行できない状態です。

次の原因が考えられます。

実行されていないジョブネットを指定して再実行した。

実行中のルートジョブネットに対して，保留を指定して再実行した。

実行中のルートリモートジョブネットを指定して再実行した。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニットの情報を最新にし，ユニットの状態を確認したあと，再度操作してください。

KNAK3650-E

The unit cannot be operated.

指定されたユニットは操作できません

指定されたユニットは操作できません。

次の原因が考えられます。

指定したユニットが削除されたため，見つからない。

起動条件中のユニットを指定している。

指定したユニットが属するスケジューラーサービスに対して，参照権限がない。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニットの情報を最新にしたあと，次の項目を確認してください。

操作対象のユニットが存在しているか。

起動条件中（起動条件も含む）のユニットを指定していないか。

JP1ユーザーに権限があるか。

KNAK3651-E

File processing count exceeds the limit at the connection destination.

接続先で処理できるファイル数の上限を超えました

接続先で処理できるファイル数の上限を超えました。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先で不要なウィンドウやダイアログボックスを閉じたあと，再度操作してください。

接続先がUNIXの場合は，リリースノートを参照し，カーネルパラメーターの次の項目を確認してください。

プロセスやシステムの最大ファイルオープン数

最大ファイル記述子数（ファイルシステムにかかわる制限値）

KNAK3652-E

Lock resources count exceeds the limit at the connection destination.

接続先で処理できるロック資源数の上限を超えました

接続先で処理できるロック資源数の上限を超えました。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先で不要なウィンドウやダイアログボックスを閉じたあと，再度操作してください。

接続先がUNIXの場合は，リリースノートを参照し，カーネルパラメーターの次の項目を確認してください。

プロセスやシステムの最大ファイルオープン数

最大ファイル記述子数（ファイルシステムにかかわる制限値）

KNAK3653-E

Not enough space in file system at the connection destination.

接続先のファイルシステムに十分な領域がありません

接続先のファイルシステムに十分な領域がありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先で不要なウィンドウやダイアログボックスを閉じたあと，不要なファイルを削除して，再度操作してください。

接続先がUNIXの場合は，リリースノートを参照し，カーネルパラメーターの次の項目を確認してください。

プロセスやシステムの最大ファイルオープン数

最大ファイル記述子数（ファイルシステムにかかわる制限値）

KNAK3654-E

System resources became insufficient at the connection destination.

接続先でシステムリソース不足が発生しました

接続先でシステムリソース不足が発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先で不要なウィンドウやダイアログボックスを閉じたあと，再度操作してください。

接続先がUNIXの場合は，リリースノートを参照し，カーネルパラメーターの次の項目を確認してください。

プロセスやシステムの最大ファイルオープン数

最大ファイル記述子数（ファイルシステムにかかわる制限値）

KNAK3655-E

Shared memory is not available at the connection destination.

接続先で共有メモリが確保できません

接続先のJP1/AJS3 - Managerで，システムリソースの一つである共有メモリーが取得できないか，または必要な共有メモリーがありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

リリースノートを参照して，接続先でシステムの共有メモリーの見積もりが正しいかを確認してください。そのあとで，カーネルパラメーターを拡大してください。

また，スケジューラーサービスの稼働に必要な共有メモリーが削除された場合は，スケジューラーサービスを再起動してください。

KNAK3656-E

Cannot obtain configuration definition at the connection destination.

接続先で構成定義情報が取得できませんでした

接続先で構成定義情報が取得できませんでした。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Managerのホストにある，Windowsイベントログやsyslogなどのログ情報を参照して調査してください。そのあとで，調査結果に基づいてエラー要因を取り除いてください。

KNAK3657-E

Cannot add because the execution start date of the specified jobnet differs from that of the upper jobnet.

指定したジョブネットの実行開始日時が上位ジョブネットと異なるため追加ができません

指定したジョブネットの実行開始日時が，ルートジョブネットの実行開始日の基準時刻から48時間の範囲内でないため，追加ができません。

（S）

処理を中断します。

（O）

追加時に指定する実行開始日時は，ルートジョブネットの実行開始日の基準時刻から48時間の範囲内を指定してください。

KNAK3658-E

The date is specified incorrectly.

日付の指定に誤りがあります

日付を誤って指定しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

日付を正しく指定してください。

KNAK3659-E

This operation cannot be executed for the specified unit's status.

この操作は指定したユニットの状態に対して実行できません

この操作は指定したユニットの状態に対して実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニットの情報を最新にし，指定したユニットの状態を確認してください。

ジョブ状態変更時にこのメッセージが表示された場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajschgstat」を参照して，次の項目を確認してください。

現在の状態に対して，変更後に指定した状態に誤りがないか。

終了コードは変更できるか。

KNAK3660-E

Cannot hold rerun - specified Jobnet already running.

指定したジョブネットは実行中のため保留再実行できません

実行中のジョブネットは保留再実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニットの情報を最新にし，指定したユニットの状態を確認してください。

KNAK3661-E

Specified Unit cannot rerun.

指定したユニットは再実行できません

指定したユニットは再実行できるユニットおよび再実行できる状態ではありません。次の原因が考えられます。

再実行しようとしたネストジョブネットまたはジョブの状態が次のどれかである。

・実行中

・異常検出実行中

・警告検出実行中

・先行終了待ち

・開始時刻待ち

・保留中

再実行しようとしたネストジョブネットまたはジョブがリカバリー属性を持ち，先行のジョブネットまたはジョブの状態が，正常終了か警告終了である。

再実行しようとしたネストジョブネットまたはジョブが，判定ジョブまたは判定ジョブの従属ユニットである。

再実行しようとしたネストジョブネットまたはジョブの上位ジョブネットに，スケジュールがない。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニットの情報を最新にしたあと，再実行しようとしたユニットの状態およびユニット種別を確認してください。

KNAK3662-E

Cannot operate because it is being restrict-processed.

制限処理中のため操作できません

操作対象のユニットが属するスケジューラーサービスは，制限処理中であるため，操作できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先で，対象となるスケジューラーサービスの制限をajsstopコマンドで解除してください。または，スケジューラーサービスが再開したあと，再度操作してください。

KNAK3663-E

The database files of the scheduler service do not exist.

スケジューラーサービスのデータベースファイルが存在しません

指定したスケジューラーサービスのデータベースファイルがありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のJP1/AJS3 - Managerで，指定したスケジューラーサービスに対する環境設定内容およびディスクのマウント状態を見直します。そのあとで，ファイルへアクセスできる状態にして，再接続してください。

KNAK3664-E

You can perform fixed registration only, because the specified jobnet has a hostlink jobnet.

指定したジョブネットにはホストリンクジョブネットが存在するため確定登録しかできません

ホストリンクジョブネットを含むジョブネットは，確定実行登録以外の実行登録はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ホストリンクジョブネットを含むジョブネットに対して実行登録するときは，確定実行登録してください。

KNAK3665-E

You cannot perform the operation because the hostlink jobnet is in a jobnet that has a start condition.

起動条件付きのジョブネットにホストリンクジョブネットが含まれているため操作できません

起動条件およびホストリンクジョブネットが混在しているジョブネットに対しては，実行登録できません。

または，サスペンド状態のジョブネット（ホストリンクジョブネットを含む）に対して，起動条件が設定されたため，サスペンドの解除はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

起動条件，またはホストリンクジョブネットを削除してから，再度操作してください。ただし，サスペンド状態のジョブネットを含む，ホストリンクジョブネットは削除できません。ジョブネットがサスペンド状態のときは，起動条件を削除してください。

KNAK3666-E

This operation cannot be executed because JP1/AJS2 - Manager for Mainframe has not started at the connection destination.

接続先でJP1/AJS2 - Manager for Mainframeが起動していないため，操作できません

接続先でJP1/AJS2 - Manager for Mainframeが起動していないため，ホストリンクジョブネットを含むユニットに対して操作できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先でJP1/AJS2 - Manager for Mainframeのサービスを起動してください。

KNAK3667-E

An abnormality occurred in JP1/AJS2 - Manager for Mainframe or in the mainframe at the connection destination.

接続先のJP1/AJS2 - Manager for Mainframeまたはメインフレームで異常が発生しました

接続先のJP1/AJS2 - Manager for Mainframe，またはメインフレームで異常が発生したため，操作に失敗しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先JP1/AJS3 - ManagerのホストにあるWindowsイベントログやsyslogなどのログ情報を参照して調査してください。ログファイルの内容や情報については，JP1/AJS2 - Manager for Mainframeのマニュアルを参照してください。

KNAK3668-E

This operation cannot be executed because the specified unit is in the suspended state.

指定したユニットはサスペンド状態のため，この操作はできません

指定したユニットはサスペンド状態のため，この操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

サスペンド解除をしてから，再度操作してください。

KNAK3669-E

The system could not connect to the Access Control Server at the connection destination.

接続先で認証サーバに接続できません

接続先で認証サーバに接続できないため，処理できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のJP1/Baseで指定している認証サーバが起動しているかどうかを，確認してください。

KNAK3670-E

You cannot make a temporary schedule change to the specified execution start day.

指定した開始日時に計画一時変更できません

開始日時が2037年以降になるため，計画一時変更できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

日時変更する場合は，変更した日時が2037年以降にならないように指定してください。

KNAK3671-E

The configuration definition at the connection destination is specified incorrectly. (構成定義パラメーター名)

接続先の構成定義情報に誤った指定があります （構成定義パラメーター名）

接続先のJP1/AJS3 - Managerで，環境設定が正しく行われていないため，処理できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のJP1/AJS3 - Managerの環境設定で，メッセージに表示されている構成定義パラメーターを正しく設定してください。

KNAK3672-E

The logical host name at the connection destination is specified incorrectly.

接続先の自論理ホスト名の設定に誤りがあります

接続先の環境設定で，JP1/AJS3 - Web Consoleで接続した論理ホストに対応するホスト名が正しく設定されていないため処理できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先で，JP1/AJS3 - Web Consoleで接続したIPアドレスに対応する論理ホスト名が，正しく設定されているか確認してください。また，その論理ホスト名が，接続先の環境設定で正しく論理ホストとして設定されていることを確認してください。

接続先がUNIX版のJP1/AJS3 - Managerの場合，マッピングされたOSユーザーが，構成定義ファイル（/opt/jp1/hcclibcnf/regdir以下のファイル）を読み込む権限があるかを確認してください。

KNAK3673-E

Perform the operation on a jobnet that is not scheduled to execute or is registered for a fixed execution.

状態が未計画または確定実行登録したジョブネットに対して操作してください

ルートジョブネットのスケジュールを追加できませんでした。スケジュールを追加できるジョブネットは，「未計画」状態のジョブネットか，確定実行登録されているジョブネットです。

次の原因が考えられます。

指定したジョブネットが計画実行登録されていて，次回予定がある。

指定したジョブネットが即時実行登録されていて，まだ実行されていない。

（S）

処理を中断します。

（O）

ルートジョブネットのスケジュールを追加する場合は，未計画，または確定実行登録したルートジョブネットに対して操作してください。

KNAK3674-E

A directory required at the connection destination cannot be accessed.

接続先で必要なディレクトリにアクセスできません

接続先のJP1/AJS3 - Managerで，必要なディレクトリが見つからない，またはディレクトリにアクセスできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先JP1/AJS3 - ManagerのホストにあるWindowsイベントログやsyslogなどのログ情報を参照して調査してください。ログファイルの内容や情報については，JP1/AJS2 - Manager for Mainframeのマニュアルを参照してください。

KNAK3675-E

This operation cannot be executed because the number of jobnet generations had been reached the system limit at the connection destination.

接続先で世代数が上限値に達したため操作できません

接続先のJP1/AJS3 - Managerで世代数が上限値に達したため，指定された操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットの世代数の上限値は8,000世代です。ただし，起動条件成立によって作成される世代数はこの上限値に含まれません。

日付指定による確定実行登録の場合，または計画一時変更の次回予定追加で予定を追加する場合は，実行中の世代が一つ以上終了してから予定を追加してください。

期間指定による確定実行登録の場合，合計が8,000世代を超えない分は登録できています。それ以降の予定を追加するときは，登録する世代数分の世代が終了してから追加してください。

KNAK3676-E

This operation cannot be executed because the system failed to delete an execution result at the connection destination.

接続先で実行結果の削除に失敗したため操作できません

接続先のJP1/AJS3 - Managerで実行結果の削除に失敗したため，指定された操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のJP1/AJS3 - Managerで，メッセージKAVS0699-Eの直前に，Windowsイベントログまたはsyslogに出力されているメッセージに従って対処してください。

KNAK3677-E

When you register for execution a jobnet that is directly under a planning group, you can only perform fixed registration specified with a fixed schedule period.

プランニンググループ直下のジョブネットを実行登録する場合，確定期間を指定した確定登録のみが可能です

プランニンググループの直下のジョブネットに対しては，計画登録，即時登録することができません。また，未来世代数を指定して確定登録することはできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

プランニンググループの直下のジョブネットに対しては，確定期間を指定して確定登録してください。

KNAK3678-E

The specified unit is a jobnet of the connection destination. The specified operation cannot be performed because ユニット種別 has been defined.

指定されたユニットは，接続先のジョブネットです。ユニット種別が定義されているため，指定された操作はできません

操作対象ユニットは，接続先のジョブネットです。ユニット種別が定義されているため，指定された操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニット種別を削除してから，再度操作してください。

KNAK3679-E

The specified operation cannot be performed because the jobnet connector is in a jobnet that has a start condition.

起動条件付きのジョブネットにジョブネットコネクタが含まれているため，指定された操作はできません

起動条件付きのジョブネットにジョブネットコネクタが含まれているため，指定された操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブネットコネクタを使用する場合は，起動条件を削除してから，再度操作してください。

KNAK3680-E

The unit to be operated is a root jobnet that is directly under the planning group for the connection destination. The specified operation cannot be performed because ユニット種別 is defined.

指定されたユニットは，接続先のプランニンググループ直下のルートジョブネットです。ユニット種別が定義されているため，指定された操作はできません

操作対象ユニットは，接続先のプランニンググループ直下のルートジョブネットです。ユニット種別が定義されているため，指定された操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニット種別を削除してから，再度操作してください。

KNAK3681-E

The specified operation cannot be performed because the root remote jobnet is directly under the planning group for the connection destination.

接続先のプランニンググループ直下のルートリモートジョブネットであるため，指定された操作はできません

接続先のプランニンググループ直下のルートリモートジョブネットを，実行登録した状態にはできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ジョブグループ直下，または接続先でないプランニンググループ直下に，ルートリモートジョブネットを定義してから，再度操作してください。

KNAK3683-E

The specified operation cannot be performed because the schedule will be created across the release date.

リリース日時を跨ってスケジュールを生成するため，指定された操作はできません

リリース日時をまたいでスケジュールを作成しようとしました。

（S）

処理を中断します。

（O）

操作内容が正しいかどうか確認し，再度操作してください。

KNAK3684-E

The specified operation cannot be performed for jobnets for which release entry has been performed.

リリース登録されているジョブネットに対して，指定された操作はできません

リリース登録されているジョブネットに対して，指定された操作はできません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニットの情報を最新にし，正しいユニットを指定して再度操作してください。

KNAK3685-E

The specified execution generation was not found.

指定した実行世代が見つかりません

指定した世代が見つからないため，処理できません。次の原因が考えられます。

指定した世代が保存世代数を超えた

指定した世代が期間指定で登録解除された

指定したジョブネットが登録解除されたあと，再度実行登録された

指定した世代が実行中止された

JP1ユーザーに参照権限がない

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニットの情報を最新にしたあと，指定した世代があるかどうか，およびJP1ユーザーに参照権限があるかどうかを確認して，再度操作してください。

KNAK3686-E

Acquisition of the generation failed.

世代の取得に失敗しました

指定した世代の情報取得に失敗しました。次の原因が考えられます。

操作対象世代が保存世代数を超えた

操作対象世代が登録解除された

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニットの情報を最新にして，正しいユニットを指定して再度操作してください。

KNAK3687-E

The schedule for canceling the registration does not exist.

登録解除するためのスケジュールが存在しません

登録解除するためのスケジュールがありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

指定した期間内にスケジュールがあることを確認して，再度登録解除をしてください。

KNAK3688-E

The specified unit was not found.

指定したユニットが見つかりません

指定されたユニットは存在しないか，または参照権限がありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

ユニットの情報を最新にしてください。また，ユニットが存在するかおよびJP1ユーザーに参照権限があるかを確認して，再度操作してください。

KNAK3689-W

An attempt to release the login information failed. (maintenance information = 保守情報1, 保守情報2)

ログイン情報の解放に失敗しました 保守情報：保守情報1，保守情報2

ログイン情報の解放処理に失敗したことを通知するメッセージです。

（S）

ログイン情報の解放処理に失敗したことをログに出力しました。

KNAK3690-E

The monitor start delay for the specified jobnet cannot be changed because the jobnet is being executed.

指定したジョブネットは実行中のため開始遅延監視を変更することができません

ジョブネットが実行中のため，開始遅延監視を変更できません。なお，終了したジョブネットに対して遅延監視を変更しても，遅延監視されません。

（S）

処理を中断します。

（O）

遅延監視を変更しないか，開始遅延監視以外の遅延監視（終了遅延監視またはジョブネット監視）を変更してください。

KNAK3691-E

The specified jobnet has no schedule to be executed.

指定したジョブネットには実行予定がありません

指定したジョブネットには実行予定がありません。

（S）

処理を中断します。

（O）

次回以降の実行予定があるジョブネットに対して操作してください。

KNAK3693-E

The specified operation cannot be performed for units for which waiting conditions are not set.

待ち合わせ条件が設定されていないユニットに対して，指定された操作はできません

指定したユニットに待ち合わせ条件が設定されていないため，指定した操作を実行できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

待ち合わせ条件が設定されていないユニットに対しては，指定した操作を実行できません。操作対象のユニットを確認してください。

KNAK3694-E

The specified operation cannot be performed for the specified waiting conditions.

指定された待ち合わせ条件に対して，指定された操作はできません

指定した待ち合わせ条件に対して，指定した操作を実行できません。

［待ち合わせ条件の状態一覧］ダイアログボックスなどですでに削除された待ち合わせ条件に対し，［待ち合わせ無効化］または［待ち合わせ有効化］を実行しようとしたことが考えられます。

（S）

処理を中断します。

（O）

操作対象の待ち合わせ条件を確認したあと，再度操作してください。

KNAK3695-E

The wait function is not enabled at the connection destination.

接続先で待ち合わせ機能が有効になっていません

接続先のJP1/AJS3 - Managerで待ち合わせ機能が有効になっていないため，操作できません。

（S）

処理を中断します。

（O）

接続先のJP1/AJS3 - Managerで待ち合わせ機能を有効にしてください。待ち合わせ機能の有効化の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.1.8 待ち合わせ条件を使用するための設定」（Windowsの場合），またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.1.8 待ち合わせ条件を使用するための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

KNAK3696-E

The command(コマンド名) ended abnormally. (detail information: 詳細情報, command arguments: [コマンド引数], return code: 終了コード)

コマンド（コマンド名）が異常終了しました(詳細情報：詳細情報, コマンド引数：[コマンド引数], 終了コード：終了コード)

JP1/AJS3 - Manager上でコマンドが異常終了しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーが発生したコマンドと詳細情報に出力されているメッセージのマニュアルを参照し，対処してください。詳細情報にはJP1/AJS3 - Manager上で実行されたコマンドの標準エラー出力が出力されます。

問題が解決しない場合は，システム管理者に連絡して資料を採取してください。詳しくは，「1.2.3 システム管理者の方へ」を参照してください。

KNAK3697-E

Perform the operation on a monitoring generation.

監視世代に対して操作してください

指定した世代は起動条件待ちのため，操作できませんでした。

次の原因が考えられます。

起動条件付きジョブネットの実行世代に対して，待ち合わせ条件の状態一覧を取得しようとした。

起動条件付きジョブネット配下のユニットの実行世代に対して，待ち合わせ条件の状態一覧を取得しようとした。

（S）

処理を中断します。

（O）

監視世代を指定して再度操作してください。

KNAK3901-E

An unexpected error occurred during processing. (maintenance information = 保守情報1, 保守情報2)

処理中に予期しないエラーが発生しました 保守情報：保守情報1，保守情報2

処理中に予期しないエラーが発生しました。次の原因が考えられます。

JP1/AJS3 - Web Consoleの構成が壊れている

JP1/AJS3 - Web Consoleを停止または再起動したため，処理中のAPIが強制的に破棄された

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Web Consoleの構成を変更した場合は，修復インストールしてください。

JP1/AJS3 - Web Consoleを停止または再起動した場合は，APIの処理がどこまで反映されているかを確認してください。

それ以外の場合は，エラーの原因を取り除いてください。解決できない場合は，資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KNAK3902-E

An system error occurred during processing. (maintenance information = 保守情報)

処理中にシステムエラーが発生しました 保守情報：保守情報

処理中にシステムエラーが発生しました。JP1/AJS3 Web Application Serverサービスの実行環境に問題がある可能性があります。

（S）

処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いてください。解決できない場合は，資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KNAK3903-E

Memory became insufficient during processing. (maintenance information = 保守情報)

処理中にメモリ不足が発生しました 保守情報：保守情報

JP1/AJS3 Web Application Serverサービスの実行環境でメモリー不足が発生しました。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 Web Application Serverサービスが起動しているホストの，物理メモリー使用量を確認してください。

使用できる物理メモリーが不足している場合は，不要なアプリケーションを終了するなどして，使用できる物理メモリーの量を増やしてください。

JP1/AJS3 - Web Consoleのメモリー所要量については，リリースノートを参照してください。

KNAK3904-E

A required class file was not found. (maintenance information = 保守情報1, 保守情報2)

必要なクラスファイルが見つかりません 保守情報：保守情報1，保守情報2

JP1/AJS3 - Web Consoleの実行に必要なクラスファイルが見つかりません。

（S）

処理を中断します。

（O）

JP1/AJS3 - Web Consoleの構成が壊れているおそれがあります。修復インストールしてください。

KNAK3905-W

An unexpected error occurred during processing. (maintenance information =保守情報1, 保守情報2)

処理中に予期しないエラーが発生しました 保守情報：保守情報1，保守情報2

処理中に予期しないエラーが発生したことを通知するメッセージです。

（S）

処理を続行します。

（O）

JP1/AJS3 - Web Consoleの構成が壊れていることが考えられます。修復インストールしてください。

解決できない場合は，資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KNAK3908-E

An error occurred while the service (サービス) was being started. (maintenance information = 保守情報1, 保守情報2)

サービス（サービス）の起動中にエラーが発生しました：保守情報1 保守情報2

サービスの起動処理中にエラーが発生したため，起動に失敗しました。操作制限機能の内部ファイルの構成または内容が，手動で変更されたおそれがあります。

（S）

サービスの起動処理を中断します。

（O）

操作制限機能の内部ファイルの構成または内容を，手動で変更したかどうかを確認してください。手動で変更している場合，元に戻してください。必要に応じて，事前にバックアップしたJP1/AJS3 - Web Consoleの設定情報からのリカバリーを検討してください。JP1/AJS3 - Web Consoleの設定情報のバックアップとリカバリーについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　2. バックアップとリカバリー」を参照してください。解決できない場合は，資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に連絡してください。

KNAK3909-W

The file version of the operating permission configuration file is not the latest version. Processing will continue. However, any new operating permission settings will not be applied. (file version = ファイルバージョン, Manager = マネージャーホスト名)

操作許可設定ファイルのファイルバージョンが最新ではありません。新しい操作許可設定項目は許可しないを仮定して処理を続行します ファイルバージョン：ファイルバージョン Manager：マネージャーホスト名

操作許可設定ファイルのファイルバージョンが最新ではないため，JP1/AJS3 - Web Consoleのバージョンアップによって新設された操作許可設定項目は「許可しない」を仮定して処理を続行します。

（S）

処理を続行します。

KNAK3910-E

An error occurred while the service (サービス) was being started. (maintenance information = 保守情報1, 保守情報2)

サービス（サービス）の起動中にエラーが発生しました：保守情報1 保守情報2

サービスの起動処理中にエラーが発生したため，起動に失敗しました。次の原因が考えられます。

ディスクの空き容量が不足している

ほかのプログラムでシステムフォルダ（ディレクトリ）にアクセス中である

ほかのプログラムで操作許可設定の内部定義ファイルにアクセス中である

操作許可設定の内部定義ファイルの読み込みで一時的なアクセスエラーが発生した

（S）

サービスの起動処理を中断します。

（O）

エラーの原因を取り除いたあと，JP1/AJS3 HTTP Serverサービスを停止し，JP1/AJS3 Web Application Serverサービスを再起動後，JP1/AJS3 HTTP Serverサービスを開始してください。

KNAK3911-E

The application of the operating permission configuration file failed. (file = ファイル名, maintenance information = 保守情報)

操作許可設定ファイルの適用に失敗しました ファイル：ファイル名 保守情報：保守情報

操作許可設定ファイルの適用に失敗しました。操作制限機能の内部ファイルに不整合があるおそれがあります。

（S）

処理を中断します。

（O）

事前にバックアップしたJP1/AJS3 - Web Consoleの設定情報からのリカバリーを検討してください。JP1/AJS3 - Web Consoleの設定情報のバックアップとリカバリーについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　2. バックアップとリカバリー」を参照してください。解決できない場合は，資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に連絡してください。

KNAK3912-E

An error occurred while the service (サービス) was being started. (maintenance information = 保守情報1, 保守情報2)

サービス（サービス）の起動中にエラーが発生しました：保守情報1 保守情報2

サービスの起動処理中にエラーが発生したため，起動に失敗しました。次の原因が考えられます。

コマンド実行時の作業ファイル格納フォルダを手動で変更した

（S）

サービスの起動処理を中断します。

（O）

コマンド実行時の作業ファイル格納フォルダを手動で変更したかどうかを確認してください。手動で変更している場合，元に戻してください。解決できない場合は，資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に連絡してください。

付録

付録A　KAVUで始まるメッセージの要因番号およびシステムエラー番号

KAVUで始まるメッセージで出力される要因番号，およびメッセージKAVU2xxx-E，KAVU2xxx-Wで出力されるシステムエラー番号について説明します。

付録A.1　KAVUで始まるメッセージの要因番号

KAVUで始まるメッセージ（ジョブ実行制御に関するメッセージ）で出力される要因番号について，主なものを次の一覧表に示します。

表A‒1　KAVUで始まるメッセージの要因番号

要因番号（16進数）

内容

0x00010001

ジョブ実行制御の監視プロセスが二重に起動された。

0x00010006

ジョブ実行制御の監視プロセスが環境設定パラメーターの取得に失敗した。

0x00010007

ジョブ実行制御のマネージャープロセスの起動に失敗した。

0x00010008

ジョブ実行制御のエージェントプロセスの起動に失敗した。

0x0001000b

ジョブ実行制御の監視プロセスがパイプの作成に失敗した。

0xa0080002

ジョブ実行制御のマネージャープロセスが二重に起動された。

0xa0080011

ジョブ実行制御のマネージャープロセスでメモリー不足が発生した。

0xe0090001

ジョブ実行制御のマネージャープロセスでメモリー不足が発生した。

0xe0090008

ユーザーの操作権限がない。

0xa00a0005

指定されたジョブがない。

0xe0021101

ジョブ実行制御のTCP/IP通信でメモリー不足が発生した。

0xe002110d

ジョブ実行制御で使用する一時ファイルが存在しなかった。

0xe002110e

ジョブ実行制御で使用する一時ファイルにアクセス権がなかった。

0xe002110f

ジョブ実行制御で使用する一時ファイル作成時にディスク容量不足が発生した。

0xe0021110

ジョブ実行制御で使用する一時ファイルが占有オープンされていた。

0xe0021120

論理ホスト名，またはIPアドレスの取得に失敗した。

0xe0021127

ジョブ実行制御のTCP/IP通信で受信処理がタイムアウトで失敗した。

0xe00a0002

ジョブ実行制御のマネージャープロセスでメモリー不足が発生した。

0xe00a0003

ジョブ実行制御のマネージャープロセスでディスク容量不足が発生した。

0xe00a0007

ジョブ実行制御のマネージャープロセスで通信接続に失敗した。

0xe00a0008

指定された通信接続先のホストが不正である。

0xe00b0003

ジョブ実行制御のデータベース格納パスがない。

0xe00b0004

指定されたデータベーステーブルがない。

0xe00b0008

ジョブ実行制御のデータベーステーブルのロックに失敗した。

0xe00b0009

データベーステーブルへの接続権限がない。

0xe00b000a

データベーステーブルへのアクセス権限がない。

0xe00b000f

ジョブ実行制御のデータベース処理でセマフォが不足した。

0xe00b0010

ジョブ実行制御のデータベース処理でディスク障害が発生した。

0xe00b0011

ジョブ実行制御のデータベース処理でファイルオープン数が不足した。

0xe00b0016

ユーザー名またはパスワードに誤りがある。

0xe00b0017

データベースへの接続数がサーバの制限値を超えた。

0xe00b0018

データベースが稼働していない。

0x20100002

ジョブ実行制御のエージェントプロセスが二重に起動された。

0x20100004

ジョブ実行制御のエージェントプロセスでメモリー不足が発生した。

0xe0800002

ジョブ実行制御の状態通知プロセスでメモリー不足が発生した。

0xe080100a

ジョブ実行制御の状態通知プロセスが環境設定パラメーターの取得に失敗した。

0xe080100b

ジョブ実行制御の状態通知プロセスの通信処理でバインドエラーが発生した。

0xe080100d

ジョブ実行制御の状態通知プロセスの通信処理で使用するポート番号が不正である。

0xe080100e

ジョブ実行制御の状態通知プロセスが二重に起動された。

付録A.2　メッセージKAVU2xxx-E，KAVU2xxx-Wで出力されるシステムエラー番号

メッセージKAVU2xxx-E，KAVU2xxx-Wが出力された場合，メッセージに出力されているシステムエラー番号で障害の要因を限定できます。

システムエラー番号から推測されるエラー要因と，対処方法について次の表に示します。対処方法を実施しても現象が回避できない場合は，資料採取ツールで資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

表A‒2　KAVU2xxx-E，KAVU2xxx-Wメッセージのシステムエラー番号

項番

システムエラー番号

推測されるエラー要因

対処方法

Windows

HP-UX

Solaris

AIX

Linux

1

10048

226

125

67

98

通信で使用するポート番号が，すでに使用されている。

次の内容を確認してください。

JP1/AJS3が使用するポート番号を，ほかのプログラムが使用していないこと※1

netstatコマンドで出力されたTIME_WAIT状態のソケット数※2

2

10049

227

126

68

99

通信で使用する自ホストのIPアドレスが，NICに設定されたIPアドレスと異なる。

通信で使用する自ホストのIPアドレスが設定されたNICが，無効になっている。

次の内容を確認してください。

hostsファイル，DNSサーバ，jp1hostsファイル，またはjp1hosts2ファイルの自ホストのIPアドレスの設定※1

使用するNICの状態※3

3

10053

10054

231

232

130

131

72

73

103

104

ネットワークに問題が発生し，接続が切断された。

次の内容を確認してください。

システムがシャットダウンされていないこと※4

使用するNICの状態※3

4

10051

10060

10064

10065

229

238

241

242

128

145

147

148

70

78

80

81

101

110

112

113

通信先のシステムが起動していない。

通信元のシステムと通信先のシステムが属しているLANがつながっていない。

次の内容を確認してください。

通信先のシステムの起動状態※5

通信元のシステムが属しているネットワークが通信先のシステムとつながっていること※6

5

10061

239

146

79

111

通信先のシステムで，指定したポート番号を使用するサービスが起動されていない。

次の内容を確認してください。

通信先のシステムでのJP1/AJS3と通信を行うサービスの起動状態※5

通信元のシステムと通信先のシステムで使用するポート番号※1

注※1

設定を変更する場合は，JP1/AJS3を停止してから変更してください。

注※2

TIME_WAIT状態のソケットが多数ある場合は，一時的に空いているソケットポートが不足しているおそれがあります。このような場合は，TIME_WAIT状態のソケットが少なくなってから，ジョブを再実行してください。

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.1.1(5) OSのチューニング」を参照してください。

注※3

NICが起動されていない場合は，JP1/AJS3を停止してからNICを起動してください。

注※4

システムのネットワークのログから，ネットワークに問題が起きていないかを確認してください。

注※5

通信先のシステムが起動されていない場合，またはJP1/AJS3と通信を行うサービスが起動されていない場合は，JP1/AJS3と通信を行うサービスを起動してください。

その際，通信元（メッセージKAVU2xxx-E，KAVU2xxx-Wを出力しているホスト）のJP1/AJS3を再起動する必要はありません。

注※6

通信の設定で，送信のバインド方式をIPバインド方式にしている場合，pingコマンドなどOSのコマンドによる通信ができても，JP1/AJS3を使用した通信がシステムエラー番号のどれかを出力してエラーになることがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.3.3 複数LAN接続」，およびマニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の，ネットワークを分離した環境でJP1/Baseを運用する際の考え方について記載している個所を参照してください。

付録B　システムコールのリターンコード

代表的なシステムコールのリターンコードに対する原因と対策を次の表に示します。表にないエラーについては，使用しているOSのマニュアルを参照してください。

なお，特に断り書きがないかぎりHP-UXでのerrnoを記載しています。

主なシステムコールについてだけ記述しているので，正確に調べる場合には，メッセージで表示されたerrnoの値の該当するニモニックを，使用しているOSのerrno定義ファイル（HP-UX，およびSolarisの場合は/usr/include/sys/errno.h，WindowsおよびVisual C++の場合はヘッダerrno.hに定義されている内容）で調べてください。さらに，エラーとなったシステムコールについてマニュアルで調べて，該当するニモニックのエラーが返った原因を特定してください。

表B‒1　システムコールのリターンコードに対する原因と対策

システムコール

errno

ニモニック

考えられる主な原因

対策

fork

11

EAGAIN

プロセスの数が多過ぎるか，一時的なメモリー不足が発生しています。

再度実行しても繰り返し発生する場合は，不要なプロセスを停止させてください。

12

ENOMEM

次のどちらかの原因が考えられます。

スワップ領域または仮想メモリー不足のため，プロセスを新しく生成できません。

プロセスの数が多過ぎるか，または一部のプロセスが大量のメモリーを消費しています。

スワップ領域または仮想メモリーが足りない場合は，拡張してください。

これらを拡張できない場合は，不要なプロセスを停止させてください。

一部のプロセスが大量のメモリーを消費している場合は，該当するプロセスをいったん停止できないか検討してください。

malloc

12

ENOMEM

次のどちらかの原因が考えられます。

スワップ領域または仮想メモリー不足でプロセス固有メモリーを確保できません。

プロセスの数が多過ぎるか，または一部のプロセスが大量のメモリーを消費しています。

スワップ領域または仮想メモリーが足りない場合は，拡張してください。

これらを拡張できない場合は，不要なプロセスを停止させてください。

一部のプロセスが大量のメモリーを消費している場合は，該当するプロセスをいったん停止できないか検討してください。

22

EINVAL

メモリー管理情報の不正を検知しました。

システム管理者に連絡してください。

mkdir

13

EACCESS

アクセス権限が不正です。

組み込みDB運用ディレクトリ下の，ファイルに対するアクセス権限が正しいか確認してください。

28

ENOSPC

ファイルシステムに十分な空き領域がありません。

空き領域を確保してください。

msgget

28

ENOSPC

msgmni（メッセージキュー識別子数）の指定値が小さいです。

Windowsの場合，インストールドライブの容量，または使用リソース数が不足しています。

msgmniの該当するサーバマシン内で稼働する，全プログラムの所要量を見積もり，指定値を変更したあとに該当するサーバマシンを再起動してください。

Windowsの場合，インストールドライブに，共有メモリーサイズ以上の空き容量を確保してください。

msgrcv

22

36

EINVAL

EIDRM

組み込みDBが使用するメッセージキューが削除されました。

Windowsの場合，組み込みDB稼働中に，組み込みDBのインストール先ディレクトリ下の作業ファイルを削除したおそれがあります。

組み込みDBが異常終了していなければ，強制停止してください。その後，該当するサーバマシンを再起動してください（Windowsの場合，組み込みDBのサービスを再度開始してください）。

msgsnd

11

EAGAIN

msgmni（メッセージキュー識別子の数），またはmsgtql（メッセージ数）の指定値が小さいです。

msgmni，msgtqlの該当するサーバマシン内で稼働する，全プログラムの所要量を見積もり，指定値を変更したあとに該当するサーバマシンを再起動してください。

22

EINVAL

組み込みDBが使用するメッセージキューが削除されました。

組み込みDBが異常終了していなければ，強制停止してください。その後，該当するサーバマシンを再起動してください。

open

2

ENOENT

ファイル，またはディレクトリが見つかりません。

メッセージKFPO00107-Eの呼び出しモジュールにlogblib.cが出力されている場合は，メッセージテキストファイルが見つかりません。その場合，現在使用していない組み込みDBがOSに登録されているおそれがあります。

現在使用していない組み込みDBをajsembdbunsetコマンドで削除してください。

6

ENXIO

ファイルに対するアクセス権がありません。

デバイスが存在するか，またデバイスが有効化しているかどうかを確認してください。デバイスが有効化されていない場合は有効化してください。それ以外の原因の場合は，使用しているOSのマニュアルを参照し対策してください。

13

EACCES

ファイルに対する権限がありません。

対象とするファイル，ディレクトリ，または組み込みDB運用ディレクトリの権限を見直してください。

対象とするファイル，ディレクトリ，または組み込みDB運用ディレクトリに対して，実行者がアクセス権限を持っているか確認してください。

AJS管理者で運用している場合は，AJS管理者に対して権限があるか見直してください。

17

EEXIST

作成しようとしたファイルはすでに存在します。

ファイル名を変更して再度実行するか，または既存のファイルが不要であれば，削除してから再度実行してください。

23

ENFILE

ファイルのオープン数がシステムの上限を超えました。

Windows版の場合，インストールドライブの容量が不足しています。

OSのオペレーティングシステムパラメタ（カーネルパラメタ）の，システムでオープンできるファイル最大数（HP-UXの場合はnfile，AIX 5Lの場合はmaxuproc＊nofiles＊固定ライセンス数，Linuxの場合はNR_FILEまたはfs.file-max）の指定値を大きくしてください。また，不要なプロセスやウィンドウがありましたら停止してください。

Windows版の場合，インストールドライブに，共有メモリーサイズ以上の空き容量を確保してください。

24

EMFILE

該当するプロセスでオープンしているファイル数が多過ぎます。

Windows版の場合，インストールドライブの容量が不足しています。

OSのオペレーティングシステムパラメタ（カーネルパラメタ）の，プロセスでオープンできるファイル数の最大（HP-UXの場合はmaxfiles，Solarisの場合はrlim_fd_cur，AIX 5Lの場合はnofiles，Linuxの場合はINR_OPEN）の値を大きくしてください。Windows版の場合，インストールドライブに，共有メモリーサイズ以上の空き容量を確保してください。

999

ENOENT

Windowsの場合，組み込みDBの作業ファイルが破壊されているおそれがあります。

組み込みDBが停止しているのを確認してから，次に示すファイルをすべて削除して回復してください。

ただし，4以降のファイルはないことがあります。

組み込みDB運用ディレクトリ¥uxpldir¥spool¥system¥filmng.dat

組み込みDB運用ディレクトリ¥uxpldir¥spool¥system¥flg.dat

組み込みDB運用ディレクトリ¥uxpldir¥spool¥system¥shmmng.dat

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥~pdatmode

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥~pdipcid

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥oslmqid

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥oslsmid

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥pdprcsts

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥scdqid1

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥scdqid2

組み込みDB運用ディレクトリ¥tmp¥pdommenv

組み込みDB運用ディレクトリ¥uxpldir¥spool¥shm下の全ファイル

組み込みDB運用ディレクトリ¥uxpldir¥spool¥system¥semmng.dat

組み込みDB運用ディレクトリ¥uxpldir¥spool¥system¥msgmng.dat

これらのファイルを削除したあとに組み込みDBを開始する場合，エクスプローラなどの他アプリケーションで組み込みDB運用ディレクトリ¥tmpにアクセスしたままの状態で，組み込みDBを開始しないでください。

semget

28

ENOSPC

semmni（セマフォ識別子の数），またはsemmns（システム内のセマフォ数）の指定値が小さいです。

Windowsの場合，インストールドライブの容量が不足しています。

semmni，およびsemmnsの該当するサーバマシン内で稼働する，全プログラムの所要量を見積もり，指定値を変更したあとに該当するサーバマシンを再起動してください。

Windowsの場合，インストールドライブに，共有メモリーサイズ以上の空き容量を確保してください。

semop

22

EINVAL

組み込みDBが使用するセマフォが削除されました。

Windowsの場合，組み込みDB稼働中に，組み込みDBのインストール先ディレクトリ下の作業ファイルを削除したおそれがあります。

組み込みDBが異常終了していなければ，強制停止してください。その後，該当するサーバマシンを再起動してください（Windowsの場合，組み込みDBのサービスを再開始してください）。

shmat

12

ENOMEM

次のどれかの原因が考えられます。

使用できるリソース数が不足しています。共有メモリーをアタッチするプロセスの空間内に連続した空き領域を確保できない場合を含みます。

Windowsの場合，Windowsのレジストリーを参照中にエラーが発生しました。

Windowsの場合，組み込みDBのサービスが開始されていません（共有メモリーをページングファイルに割り当てている場合）。

メモリーを確保して再実行してください。

Windowsのレジストリーが破損しているおそれがあります。この場合，システム管理者に連絡してください。

組み込みDBのサービスが開始状態か確認してください。組み込みDBのサービスが停止状態の場合は，サービスを開始してください。

22

EINVAL

組み込みDBの共有メモリーがありません。

OS起動完了前（/etc/rc実行中）にコマンドを実行したことが考えられます。

Windowsの場合，組み込みDB稼働中に，組み込みDBのインストール先ディレクトリ下の作業ファイルを削除したおそれがあります。

または，組み込みDBの起動が完了していない状態でコマンドを実行したことが考えられます。

OS起動完了前にコマンドを実行したのであれば，OSの起動完了を待って再度コマンドを実行してください。組み込みDBが起動完了していない場合は，組み込みDBの起動が完了してからコマンドを実行してください。

Windowsの場合，組み込みDBが異常終了していなければ，強制停止してください。その後，組み込みDBのサービスを再開始してください。

shmdt

12

ENOMEM

Windowsの場合，次のどちらかの原因が考えられます。

Windowsのレジストリーを参照中にエラーが発生しました。

組み込みDBのサービスが開始されていません（共有メモリーをページングファイルに割り当てている場合）。

Windowsのレジストリーが破損しているおそれがあります。この場合，システム管理者に連絡してください。

共有メモリーをページングファイルに割り当てている場合，組み込みDBのサービスが開始状態か確認してください。組み込みDBのサービスが停止状態の場合は，サービスを開始してください。

shmctl

1

EPERM

オーナーではないので共有メモリーを処理できません。

メッセージKFPO00107-Eが出力されている場合は，そのメッセージを参照してください。

12

ENOMEM

Windowsの場合，次のどちらかの原因が考えられます。

Windowsのレジストリーを参照中にエラーが発生しました。

組み込みDBのサービスが開始されていません（共有メモリーをページングファイルに割り当てている場合）。

Windowsのレジストリーが破損しているおそれがあります。この場合，システム管理者に連絡してください。

組み込みDBのサービスが開始状態か確認してください。組み込みDBのサービスが停止状態の場合は，サービスを開始してください。

shmget

12

ENOMEM

UNIXの場合，要求されたサイズの共有メモリーを確保するだけのメモリー量がサーバマシンにはありません。

Windowsの場合は表B-2を参照してください。

UNIXの場合，サーバマシンのメモリー使用量を減らしてください。または，OSの実メモリーを増やしてください。

Windowsの場合は表B-2を参照してください。

22

EINVAL

UNIXの場合，獲得しようとした共有メモリーのサイズが，OSのオペレーティングシステムパラメタ（カーネルパラメタ）のshmmaxの指定値を超えました。

Windowsの場合，組み込みDB稼働中に，組み込みDBのインストール先ディレクトリ下の作業ファイルを削除したおそれがあります。

UNIXの場合，OSのオペレーティングシステムパラメタ（カーネルパラメタ）のshmmaxの指定値を大きくしてください。指定を変更したあとに該当するサーバマシンを再起動してください。

組み込みDBサーバがWindows版の場合，組み込みDBが異常終了していなければ，強制停止してください。その後，組み込みDBのサービスを再開始してください。

28

ENOSPC

UNIXの場合，共有メモリー識別子の数がOSの上限値を超えました。

Windowsの場合，インストールドライブの容量が不足しています。Windowsの場合，組み込みDBサーバがWindows版の場合，インストールドライブの容量が不足しています。また，共有メモリーとしてページングファイルを割り当てている場合は，組み込みDBのサービスが共有メモリーを管理するためのプロセス固有メモリーが不足していることが考えられます。

UNIXの場合，次に示す項目の中で対処できることを一つ以上してください。

同一マシン上にある共有メモリーセグメント数を減らしてください。

OSのオペレーティングシステムパラメタ（カーネルパラメタ）のshmmniの指定値を大きくしてください。

Windowsの場合，インストールドライブに，共有メモリーサイズ以上の空き容量を確保してください。

また，共有メモリーとしてページングファイルを割り当てている場合は，システム全体のメモリーの最大使用量を確認して，物理メモリーまたはページングファイルを拡張してください。

write

5

EIO

入出力エラーが発生しました。

OSやハードウェアの情報に従って対策してください。

14

EFAULT

アクセスできない領域に書き込みしようとしました。書き込みしようとしたディスクが切り離されたおそれがあります。

系切り替えに伴うディスクの切り替え中の場合は，問題ありませんので無視してください。組み込みDB稼働中に誤ってディスクを切り離してしまった場合は，該当するファイルをバックアップから回復するか，初期化してから使用してください。それ以外の場合は，システム管理者に連絡してください。

27

EFBIG

ファイルの大きさがシステム制限値を超えました。

組み込みDBシステム管理者，およびルートユーザでのファイルサイズの制限値を組み込みDBシステムで使用するファイルより大きく，または無制限に変更してください。または使用するファイルサイズを小さくしてください。

28

ENOSPC

ファイルシステムに十分な領域がありません。

空き領域を確保してください。

abort，creat，execl，execle，execlp，execv，execvp，fopen，fork，gethostbyaddr，gethostbyname，mmap，msgctl，msgget，msgrcv，msgsnd，open，read，readv，select，semctl，semget，semop，shmat，shmctl，shmdt，shmget，signal，sigrelse，sigset，sigsetmask，sigvector，stat，system，write，writevなど

22

EINVAL

Windows版の場合，メモリー不足が考えられます。

Windows版の場合，次に示す項目の中で対処できることをしてください。

サーバマシン内のデータベースの総容量を減らしてください。

システムの仮想メモリーの初期サイズと最大サイズを同じ値（固定値）にしてください。

表B‒2　shmgetでエラーが発生した場合の対処方法（Windowsの場合）

共有メモリーの割り当て場所

要因

確認方法

対処方法

ファイルの場合

インストールディスクの空き容量が不足している場合

組み込みDBをインストールしたドライブに，十分な空き容量があるかを確認してください。

空き容量が少ないときは，不要なファイルを削除してください。

仮想メモリーの初期値と最大値の指定が異なるため，ディスクページングファイルを配置したディスクに空き容量がない場合

ディスクページングファイルを配置したディスクに空き容量があるかを確認してください。

ディスクに空き容量がないときは，仮想メモリーを再配置してください。仮想メモリーを再配置するときは，ドライブに連続した領域を作成するように，初期サイズと最大サイズを同じ値（固定値）にしてください。

メモリーが不足している場合

メモリーの使用量を確認してください。

仮想メモリーを拡張または再配置してください。仮想メモリーを拡張または再配置するときは，ドライブに連続した領域を作成するように，初期サイズと最大サイズを同じ値（固定値）にしてください。

ページングファイルがあるディスクに十分な空き容量があるかを確認してください。

仮想メモリーに拡張が必要ならば拡張してください。このとき，仮想メモリーの指定値は，初期値と最大値を同じ値に指定してください。

ページングファイルの場合

インストールディスクの空き容量が不足している場合

組み込みDBをインストールしたドライブに，十分な空き容量があるかを確認してください。

空き容量が少ないときは，不要なファイルを削除してください。

仮想メモリーの初期値と最大値の指定が異なるため，ディスクページングファイルを配置したディスクに空き容量がない場合

ディスクページングファイルを配置したディスクに空き容量があるかを確認してください。

ディスクに空き容量がないときは，仮想メモリーを再配置してください。仮想メモリーを再配置するときは，ドライブに連続した領域を作成するように，初期サイズと最大サイズを同じ値（固定値）にしてください。

メモリーが不足している場合

メモリーの使用量を確認してください。

仮想メモリーを拡張または再配置してください。仮想メモリーを拡張または再配置するときは，ドライブに連続した領域を作成するように，初期サイズと最大サイズを同じ値（固定値）にしてください。

ページングファイルがあるディスクに十分な空き容量があるかを確認してください。

仮想メモリーに拡張が必要ならば拡張してください。このとき，仮想メモリーの指定値は，初期値と最大値を同じ値に指定してください。

組み込みDBのサービスが開始していない場合

組み込みDBのサービスが開始状態かどうかを確認してください。

組み込みDBのサービスが停止状態のときはサービスを開始してください。

付録C　組み込みDBファイルシステムに対するアクセス要求から返されるエラーコード

組み込みDBファイルシステムに対するアクセス要求から返されるエラー要因コードの一覧を次の表に示します。

表C‒1　組み込みDBファイルシステムに対するアクセス要求から返されるエラー要因コード

エラーコード

内容

対策

-1511

パス名の指定が不正です。

パス名に使用できない文字を指定しています。

パス名の長さが制限（167文字）を超えました。

組み込みDBファイルシステム領域名の長さが制限（165文字）を超えました。

組み込みDBファイル名の長さが制限（30文字）を超えました。

コマンドラインに指定したパス名を見直してください。

問題がない場合はシステム管理者に連絡してください。

-1514

セクタ長の指定が不正です。

セクタ長を指定して作成した組み込みDBファイルシステム領域には対応していません。

セクタ長を指定しないで作成した組み込みDBファイルシステム領域を使用してください。

該当しない場合はシステム管理者に連絡してください。

-1532

通常ファイル以外のファイルを指定しました。

組み込みDBファイルシステム領域がありません。

コマンドラインに指定したパス名を間違えていないかどうか見直してください。

通常ファイル以外は組み込みDBファイルシステム領域として使用できません。

メッセージに表示された組み込みDBファイルシステム領域が削除されていないか，シンボリックリンクが切れていないか確認してください。

-1534

排他エラーです。

メッセージに出力された組み込みDBファイルシステム領域をコマンドで使用中の場合，コマンドが終了するまで待って再度実行してください。

コマンド実行によってこのエラーになる場合，組み込みDBを終了して実行してください（組み込みDBの停止中に実行するコマンドに限る）。

上記対策を実行しても問題が解決しない場合はシステム管理者に連絡してください。

-1535

組み込みDBファイルシステム領域内の空き容量が不足しています。

組み込みDBファイルシステム領域を作成したディスクの空き容量が不足し，ディスクが満杯になりました。

通常ファイルの組み込みDBファイルシステム領域を運用中にディスクが満杯になった場合はほかのファイルを削除するか，ディスクを拡張して空き容量を増やしてください。

-1538

組み込みDBファイルシステム領域ではありません。

HiRDBファイルシステム領域が壊れているおそれがあります。システム管理者に連絡してください。

-1539

組み込みDBファイルがありません。

組み込みDBの運用中にRDエリアを構成する組み込みDBファイルからエラーが発生した場合，原因としてRDエリアの構成変更前のバックアップを使用して回復した場合や，強制的に組み込みDBファイルを削除した場合が考えられます。正しい回復手順でRDエリアを回復するか，または再初期化を実行してください。

該当しない場合はシステム管理者に連絡してください。

-1540

アクセス権がありません。

コマンドライン，およびシステム定義ファイルに指定したファイルのアクセス権を見直してください。

Windows版の場合，ダイレクトディスクアクセスを使用している領域で発生したときは，フォーマットされたディスクを指定していないか見直してください。

-1541

組み込みDBファイルがすでに定義されています。

コマンドラインに指定した組み込みDBファイルがすでに存在します。重複しないように組み込みDBファイルを指定してください。

重複する組み込みDBファイルがない場合はシステム管理者に連絡してください。

-1543

バージョンが一致しません。

動作中の組み込みDBのバージョンが，組み込みDBファイルシステム領域を作成したバージョンより古いです。新しいバージョンのHiRDBで作成した領域は，古いバージョンの組み込みDBで使用できません。

複数バージョンの組み込みDBをインストールしている場合，実行する絶対パス名を見直してください。

-1544

入出力エラーです。

WindowsイベントログまたはsyslogのメッセージKFPO00107-Eのerrnoに対応した処置をしてください。

KFPO00107-Eが出力されていない場合はシステム管理者に連絡してください。

-1548

ロックセグメントが不足しています。

WindowsイベントログまたはsyslogのメッセージKFPO00107-Eのerrnoに対応した処置をしてください。errnoが46（ENOLCK）の場合はOSのロックセグメントが不足しています。

HP-UXの場合は，nflockを見直してください。

その他のOSの場合は，ロックを使用している他プロセスの終了を待って，再度実行してください。

上記対策を実行しても問題が解決しない場合はシステム管理者に連絡してください。

-1549

システムのオープン数の上限を超えました。または，プロセスのオープン数の上限を超えました。

WindowsイベントログまたはsyslogのメッセージKFPO00107-Eのerrnoに対応した処置をしてください。

次の値を見直してください。

HP-UXの場合

nfile，maxfiles_lim

Solarisの場合

rlim_fd_max

AIX 5Lの場合

nofiles_hard

Linuxの場合

NR_FILE，NR_OPEN

-1550

メモリーが不足しています。

メモリーの見積もりを見直し，問題があればメモリーを増やす，常駐プロセス数を減らすなどの対処をしてください。

対策をしても問題が解決しない場合はシステム管理者に連絡してください。

-1555

並列入出力機能で，ロックセグメント不足，ファイルオープン数の上限オーバ，メモリー不足のどれかが発生しました。

-1548，-1549，-1550のエラーコードに記述された対策を実行してください。

対策をしても問題が解決しない場合はシステム管理者に連絡してください。

その他

−

システム管理者に連絡してください。

（凡例）

−：該当しません。

付録D　各バージョンの変更内容

各バージョンでの変更点については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　付録B 各バージョンの変更内容」を参照してください。

付録E　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　付録C このマニュアルの参考情報」を参照してください。

付録F　用語解説

用語解説については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　付録D 用語解説」を参照してください。

索引

J

JP1/AJS3 - Viewに関するメッセージの出力先[1]

JP1/AJS3 - Web Consoleのインストーラーに関するメッセージの出力先[1]

JP1/AJS3 - Web Consoleのコマンドに関するメッセージの出力先[1]

K

KAVUで始まるメッセージの要因番号[1]

S

syslogのpriorityレベルとの対応[1]

W

Web GUIに関するメッセージの出力先[1]

WebアプリケーションサーバとAPIに関するメッセージの出力先[1]

Windowsイベントログとsyslogの一覧[1]

い

イベント・アクション制御に関するメッセージの出力先[1]

え

エージェント管理が出力するメッセージの出力先[1]

か

各バージョンの変更内容[1]

く

組み込みDBに関するメッセージの出力先[1]

組み込みDBファイルシステムに対するアクセス要求から返されるエラーコード[1]

し

システム管理者の方へ[1]

システム管理に関するメッセージの出力先[1]

システムコールのリターンコード[1]

ジョブ実行制御に関するメッセージの出力先[1]

す

スケジューラーおよび共通処理に関するメッセージの出力先[1]

つ

通信制御が出力するメッセージの出力先[1]

ひ

引き継ぎ情報設定ジョブに関するメッセージの出力先[1]

め

メッセージKAVU2xxx-E，KAVU2xxx-Wで出力されるシステムエラー番号[1]

メッセージの記載形式[1]

メッセージの形式[1]

メッセージの出力形式[1]

メッセージの出力先一覧[1]

メッセージの分類[1]

メッセージレベルとWindowsイベントログとの対応[1]