JP1 Version 12　JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド

3021-3-D27-30

前書き

対象製品

適用OSのバージョン，JP1/Automatic Job Management System 3が前提とするサービスパックやパッチなどの詳細については，リリースノートで確認してください。

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager（適用OS：Windows）

P-2A12-3KCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 12-60

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A12-4KCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 12-60（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows Server 2012）

P-CC2912-39CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 12-60（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows Server 2012）

P-CC8212-39CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 12-60（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-CC2A12-3NCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager 12-50（適用OS：Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows Server 2012）

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager（適用OS：HP-UX）

P-1J12-3KCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 12-60

製品構成一覧および内訳形名

P-CC1J12-4KCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 12-60（適用OS：HP-UX（IPF））

P-CC2912-39CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 12-60（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows Server 2012）

P-CC8212-39CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 12-60（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-CC1J12-3NCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager 12-50（適用OS：HP-UX（IPF））

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager（適用OS：Solaris）

P-9D12-3KCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 12-60

製品構成一覧および内訳形名

P-CC9D12-4KCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 12-60（適用OS：Solaris 11（SPARC））

P-CC2912-39CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 12-60（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows Server 2012）

P-CC8212-39CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 12-60（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-CC9D12-3NCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager 12-50（適用OS：Solaris 11（SPARC））

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager（適用OS：AIX）

P-1M12-3KCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 12-60

製品構成一覧および内訳形名

P-CC1M12-4KCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 12-60（適用OS：AIX）

P-CC2912-39CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 12-60（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows Server 2012）

P-CC8212-39CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 12-60（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-CC1M12-3NCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager 12-50（適用OS：AIX）

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager（適用OS：Linux）

P-8112-3KCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 12-60

製品構成一覧および内訳形名

P-CC8112-4KCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 12-60（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-CC2912-39CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 12-60（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows Server 2012）

P-CC8212-39CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 12-60（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-CC8112-3NCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager 12-50（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows Server 2012）

P-2A12-33CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 12-60

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent（適用OS：HP-UX（IPF））

P-1J12-33CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 12-60

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent（適用OS：Solaris 11（SPARC））

P-9D12-33CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 12-60

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent（適用OS：AIX）

P-1M12-33CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 12-60

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-8112-33CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 12-60

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent Minimal Edition（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows Server 2012）

P-2A12-38CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent Minimal Edition 12-60

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent Minimal Edition（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-8112-38CL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent Minimal Edition 12-60

●JP1/Automatic Job Management System 3 - View（適用OS：Windows）

P-2A12-34CL JP1/Automatic Job Management System 3 - View 12-50

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A12-44CL JP1/Automatic Job Management System 3 - View 12-50（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows 10，Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7）

P-CC2A12-3MCL JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option 12-50（適用OS：Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows 10，Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7）

●JP1/Base（適用OS：Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows Server 2012）

P-2A2C-6LCL JP1/Base 12-50

●JP1/Base（適用OS：HP-UX（IPF））

P-1J2C-6LCL JP1/Base 12-50

●JP1/Base（適用OS：Solaris 11（SPARC））

P-9D2C-6LCL JP1/Base 12-50

●JP1/Base（適用OS：AIX）

P-1M2C-6LCL JP1/Base 12-50

●JP1/Base（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-812C-6LCL JP1/Base 12-50

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，Cosminexus，Groupmax，HiRDB，HITSENSER，JP1，OpenTP1，uCosminexusは，株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Active Directoryは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

AIXは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

Excelは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

IBMは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Itaniumは，Intel Corporationまたはその子会社の商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MQSeriesは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

MVSは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

OracleおよびJavaは，オラクルおよびその関連会社の登録商標です。

Outlookは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Pentiumは，Intel Corporationまたはその子会社の商標です。

Red Hat is a registered trademark of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.

SAP，および本文書に記載されたその他のSAP製品，サービス，ならびにそれぞれのロゴは，ドイツおよびその他の国々におけるSAP SEの商標または登録商標です。

SQL Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

UNIXは，The Open Groupの商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

すべてのSPARC商標は，米国SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標がついた製品は，米国Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

This product includes software developed by Ben Laurie for use in the Apache-SSL HTTP server project.

Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).

Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/

This product includes software developed by Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com> for use in the mod_ssl project (http://www.modssl.org/).

1. This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

2．This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

3. This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

4. 本製品にはOpenSSL ToolkitソフトウェアをOpenSSL LicenseおよびOriginal SSLeay Licenseに従い使用しています。OpenSSL LicenseおよびOriginal SSLeay Licenseは以下のとおりです。

LICENSE ISSUES

==============

The OpenSSL toolkit stays under a double license, i.e. both the conditions of

the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.

See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style

Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL

please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

---------------

/* ====================================================================

* Copyright (c) 1998-2018 The OpenSSL Project. All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

*

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in

* the documentation and/or other materials provided with the

* distribution.

*

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this

* software must display the following acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

*

* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to

* endorse or promote products derived from this software without

* prior written permission. For written permission, please contact

* openssl-core@openssl.org.

*

* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"

* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written

* permission of the OpenSSL Project.

*

* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following

* acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY

* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR

* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;

* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,

* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED

* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

* ====================================================================

*

* This product includes cryptographic software written by Eric Young

* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim

* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

*/

Original SSLeay License

-----------------------

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

* All rights reserved.

*

* This package is an SSL implementation written

* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

*

* This library is free for commercial and non-commercial use as long as

* the following conditions are aheared to. The following conditions

* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation

* included with this distribution is covered by the same copyright terms

* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in

* the code are not to be removed.

* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution

* as the author of the parts of the library used.

* This can be in the form of a textual message at program startup or

* in documentation (online or textual) provided with the package.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

* documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software

* must display the following acknowledgement:

* "This product includes cryptographic software written by

* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

* The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library

* being used are not cryptographic related :-).

* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from

* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND

* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

* SUCH DAMAGE.

*

* The licence and distribution terms for any publically available version or

* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be

* copied and put under another distribution licence

* [including the GNU Public Licence.]

*/

This product includes software developed by the Java Apache Project for use in the Apache JServ servlet engine project (http://java.apache.org/).

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

This product includes software developed by Daisuke Okajima and Kohsuke Kawaguchi (http://relaxngcc.sf.net/).

This product includes software developed by Andy Clark.

Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

製品名

Excel

Microsoft(R) Excel

Microsoft(R) Office Excel

Exchange Server

Microsoft(R) Exchange 2000 Enterprise Server

Microsoft(R) Exchange 2000 Server

Microsoft(R) Exchange Server

IE

Internet Explorer

Microsoft(R) Internet Explorer(R)

Windows(R) Internet Explorer(R)

Microsoft SQL Server

Microsoft(R) SQL Server

Microsoft(R) SQL Server Enterprise Edition

MSMQ

Microsoft(R) Message Queue Server

Outlook

Outlook 2010

Microsoft(R) Office Outlook(R) 2010

Outlook 2013

Microsoft(R) Office Outlook(R) 2013

Outlook 2016

Microsoft(R) Office Outlook(R) 2016

Outlook 2019

Microsoft(R) Office Outlook(R) 2019

Outlook Express

Microsoft(R) Outlook(R) Express

Windows 10

Windows(R) 10 Enterprise

Windows(R) 10 Pro

Windows(R) 10 Home

Windows 7

Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise

Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional

Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate

Windows 8

Windows(R) 8 Enterprise

Windows(R) 8 Pro

Windows 8.1

Windows(R) 8.1 Enterprise

Windows(R) 8.1 Pro

Windows Server 2012

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard

Windows Server 2012 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

Windows Server 2016

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard

Windows Server 2019

Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Standard

Windows Server 2022

Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Standard

Windows Server 2022，Windows Server 2019，Windows Server 2016，Windows 10，Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，およびWindows 7を総称してWindowsと表記することがあります。

発行

2022年1月 3021-3-D27-30

著作権

Copyright (C) 2019, 2022, Hitachi, Ltd.

Copyright (C) 2019, 2022, Hitachi Solutions, Ltd.

奥付

マニュアル発行元

株式会社 日立製作所

〒100‒8280　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

変更内容

変更内容については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド」の変更内容を参照してください。

はじめに

このマニュアルは，JP1/Automatic Job Management System 3（以降，JP1/AJS3と省略します）のGUI操作について説明したものです。

なお，このマニュアルをお読みになる際の前提情報については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド」のはじめにの説明を参照してください。

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す編から構成されています。

なお，このマニュアルは各OS（Operating System）に共通のマニュアルです。OSごとに差異がある場合は，本文中でそのつど内容を書き分けています。

第1編 JP1/AJS3 - View編

JP1/AJS3 - Viewの概要や，システムを設計して運用するまでの操作例，および操作手順について説明しています。また，対応するコマンドや，ウィンドウおよびダイアログボックスの表示項目について説明しています。

第2編 Web GUI編

Web GUIの概要や，設定およびカスタマイズについて説明しています。また，Web GUIの画面およびダイアログボックスの表示項目について説明しています。

第1編　JP1/AJS3 - View編

1　概要

JP1/AJS3 - Viewは，JP1/AJS3で実行する業務をGUIで定義・監視するためのプログラムです。この章では，JP1/AJS3 - Viewの概要，およびJP1/AJS3 - View使用時の注意事項について説明します。

1.1　JP1/AJS3 - Viewの概要

JP1/AJS3 - Viewは，JP1/AJS3で実行する業務をGUIで定義および監視するためのプログラムです。

1.1.1　JP1/AJS3 - Viewでできること

JP1/AJS3 - Viewでできることを次に示します。

(1)　業務をGUIで定義できます

JP1/AJS3 - Viewを使うと，Windows，UNIXどちらのホストで実行する業務でもGUIで定義できます。

JP1/AJS3 - Viewの定義画面例を次に示します。

図1‒1　JP1/AJS3 - Viewの定義画面例

JP1/AJS3 - Viewでは，アイコンをドラッグし，矢印でアイコン同士を関連づけてジョブネットを定義します。定義したジョブネットは，ウィンドウ上で実行登録して実行を開始します。

なお，ジョブネットは，JP1/AJS3 - Viewで定義するほか，コマンドを使って定義することもできます。

(2)　業務をGUIで監視できます

JP1/AJS3 - Viewを使うと，業務の実行状況や実行結果をウィンドウ上で確認できます。ウィンドウに表示される情報は30秒おきに自動更新されるので，障害発生時にも早く異常を発見でき，迅速に対応できます。

なお，更新間隔は30〜3,600秒の間で設定できます。

JP1/AJS3 - Viewの実行結果表示例を次に示します。

図1‒2　JP1/AJS3 - Viewの実行結果表示例

JP1/AJS3 - Viewでは，複数のジョブネットの実行結果を一度に確認できます。ジョブネットごとに表示したり，すべてのジョブを表示したりできます。また，色分けされて表示されるので，実行結果が一目で確認できます。

なお，JP1/AJS3 - Viewで確認するほか，コマンドを使っても確認できます。

なお，JP1/AJS3全体の機能概要については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　1. 概要」を参照してください。

1.2　JP1/AJS3 - View使用時の注意事項

JP1/AJS3 - View使用時の注意事項を次に示します。

ディスプレイの解像度および表示色

ディスプレイの解像度は，1,024×768ピクセル以上の値を設定してください。1,024×768ピクセルより小さい値を設定した場合，ウィンドウやダイアログボックスがディスプレイ内に表示されないことがあります。

ディスプレイの色は，256色より大きい値を設定してください。256色以下の場合，ウィンドウやダイアログボックスが正しく表示されないことがあります。

起動中の注意事項

起動中に，システムリソース（メモリー）不足が発生すると，アプリケーションエラーが発生したり，画面が操作できなくなったりします。このため，JP1/AJS3 - Viewで使用するシステムリソース（メモリー）の上限値は，余裕がある値を設定してください。上限値の設定方法については，「11.2.5 メモリー所要量を設定する」を参照してください。

連続して起動する場合

JP1/AJS3 - Viewを連続して複数起動するときは，前に起動したJP1/AJS3 - Viewの［JP1/AJS3 - View］ウィンドウが表示されてから，次のJP1/AJS3 - Viewを起動してください。前に起動した［JP1/AJS3 - View］ウィンドウが完全に表示される前に次のJP1/AJS3 - Viewを起動した場合，環境設定の情報が無効になることがあります。

多重で起動する場合

同一ホスト上でJP1/AJS3 - Viewを多重で起動している場合，環境設定をすると，ほかのJP1/AJS3 - Viewで設定されている内容が上書きで保存され，環境設定の情報が変更されることがあります。そのため，JP1/AJS3 - Viewの環境設定をする場合は，同一ホスト上でJP1/AJS3 - Viewが一つだけ起動していることを確認してから設定してください。

長時間使う場合

長時間使う場合は，定期的に再起動してください。これは，メモリーリークの発生によって，操作できなくなるのを防ぐためです。業務量によって異なりますが，目安として2日から1週間に1回の割合で，再起動することを推奨します。

ダイアログボックスの項目設定時の注意

JP1/AJS3 - Viewのユニットの詳細を定義するダイアログボックスや，スケジュールを設定するダイアログボックスなどでは，［OK］ボタンをクリックすると，ダイアログボックスに設定されている内容を登録するためにJP1/AJS3 - Managerとの通信が開始されます。

ダイアログボックスの内容を変更しないで，内容の確認だけでダイアログボックスを閉じる場合は，不要な通信を発生させないために，［キャンセル］ボタンをクリックすることを推奨します。

複数のJP1/AJS3 - View間でのコピーおよび移動

JP1/AJS3 - Viewを複数起動し，ユニットをコピーしたり切り取ったりして，別のJP1/AJS3 - Viewに貼り付けることはできません。

ウィンドウの表示が不正な場合

ダイアログボックス中のタブを切り替えたときや，スクロールバーでウィンドウをスクロールさせたときに，ウィンドウの表示が崩れる場合があります。この場合は，ゆっくりと操作し直すと，正しいウィンドウ表示に戻ります。

ダイアログボックス表示時のウィンドウの操作

ダイアログボックスが表示されているとき，表示されているダイアログボックスの種類によっては，ほかのウィンドウを操作できない場合があります。

メニューコマンドのアクセスキー

メニューコマンドにアクセスキーは付いていません。

ドロップダウンリストのボタン表示

［ログイン］画面など一部のダイアログボックスでは，ドロップダウンリストから項目を選択できない場合にも，メニューをスクロールするボタンが表示されることがあります。

使用するディスプレイ，ディスプレイドライバー

使用するディスプレイ，ディスプレイドライバーの種類によっては，画面の色が正しく表示されない場合がありますが，動作上は問題ありません。

ウィンドウの最大化

ウィンドウを最小化したあとで最大化すると，正しく最大化されません。この場合は，「元のサイズに戻す」を実行してから，最大化してください。

ファイルの区切り文字

ファイル名が表示されるメッセージでは，ファイルの区切り文字が「/」として表示されることがあります。この場合は，「¥」と読み替えてください。

フォーカスを示す「点線の四角」

ダイアログボックス，メッセージボックスのボタンに，フォーカスがあることを示す「点線の四角」が表示されないことがありますが，動作上は問題ありません。

複数のダイアログボックスやメッセージボックスが表示された場合

比較的性能が遅いホストの場合，ホストがビジー状態の場合，またはJP1/AJS3 - Managerと通信中などにメニューの選択や画面のクリックを連続して実行した場合に，ダイアログボックスやメッセージボックスが複数枚表示されることがあります。ダイアログボックスが複数枚表示された場合は，一度すべてのダイアログボックスで［キャンセル］ボタンをクリックしたあと，再度操作を実行してください。メッセージボックスが複数枚表示された場合は，各メッセージボックスに順次応答してください。

アニメーション機能を有効にしている場合

アニメーション機能を有効にしている場合，リストボックスをスクロールすると正しく表示されなくなることがあります。アニメーション機能を無効にする方法を次に示します。

Windowsキーと［U］キーを同時に押す。

［コンピューターの簡単操作センター］ウィンドウが表示されます。

［コンピューターを見やすくします］をクリックする。

［画面上の項目を見やすくします］の［必要のないアニメーションは無効にします (可能な場合)］のチェックを外す。

JIS 2004で追加された第3水準漢字，第4水準漢字

JP1/AJS3は，JIS 2004で追加された第3水準漢字，第4水準漢字には対応していません。JP1/AJS3 - Viewを操作する際は，これらの文字を使用しないでください。これらの文字を使用した場合，文字化けするおそれがあります。

テキストフィールドの注意事項

テキストフィールドにタブや改行などの制御文字を入力しないでください。ユニット定義パラメーターに改行などを含んでいる場合，テキストフィールドに表示されたときに文字列が削除されることがあります。なお，制御文字が入力されている場合，テキストフィールドの背景色が黄色に変更されます。

2　JP1/AJS3 - Viewの操作例

この章では，第1章の概要説明をより具体的に理解していただくために，JP1/AJS3 - Viewを使ってジョブネットを定義，実行，および監視する操作について，業務作成の例を挙げて説明します。章の流れに沿って，実際に操作しながらお読みください。この章は通読することを推奨します。

なお，操作方法は，JP1/AJS3の運用環境が整っていることを前提として説明しています。

2.1　例題で作成する業務

例題では受注処理業務を作成します。具体的には，受注データを集計し，在庫を確認したあと，受注伝票を作成するという業務です。この業務で作成するジョブネットを次の図に示します。

図2‒1　例題で作成する受注処理業務のジョブネット

ジョブネット「受注処理」には，次の四つのジョブを定義します。

受注データ集計ジョブ

在庫チェックジョブ

受注伝票作成ジョブ

発注伝票作成リカバリージョブ

ジョブネット「受注処理」を実行すると，通常は，「受注データ集計ジョブ」「在庫チェックジョブ」「受注伝票作成ジョブ」の順でジョブを実行します。ただし，「在庫チェックジョブ」が異常終了した場合には，「発注伝票作成リカバリージョブ」を実行します。

2.2　例題を実施する前に必要な準備

例題を実施する前に必要な準備を次に示します。

使用するシステム（JP1/AJS3 - Manager，およびJP1/AJS3 - View）をWindowsホストにインストールし，セットアップしておいてください。

JP1権限レベルとして，JP1_AJS_Editor，JP1_AJS_Manager，またはJP1_AJS_Adminを設定しておいてください。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウおよび［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウに表示される情報の自動更新の間隔を30秒に設定しておいてください。設定方法を次に示します。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウを起動する。

［オプション］−［更新間隔の設定］を選択し，［更新間隔の設定］ダイアログボックスを表示する。

［自動更新］で［する］を選択し，［更新間隔］に「30」を指定する。

［OK］ボタンをクリックする。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウを起動し，手順1〜4と同様に設定する。

［環境設定］ダイアログボックスで変更できるアイコンの色は，デフォルトのままにしておいてください。

JP1/AJS3 - Viewを新規にインストールした場合は，起動モードをデフォルトのままにしておいてください。JP1/AJS3 - Viewをバージョンアップインストールした場合は，［環境設定］ダイアログボックスの［起動］タブで，起動モードを［標準モード］に変更しておいてください。

err.batファイルを作成しておいてください。作成手順を次に示します。

「C:¥Temp」フォルダを作成する。

err.batファイルを作成し，手順1で作成したフォルダに格納する。

err.batファイルに「echo 在庫が不足しています >&2」と記述する。

2.3　例題で説明する操作

例題では，次に示す操作について説明します。

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerにログインする。

JP1/AJS3 - Viewを起動して，JP1/AJS3 - Managerにログインします。

ジョブネット「受注処理」を定義する。

受注処理業務に必要な四つのジョブを定義し，実行順序に従って関連づけます。

ジョブネット「受注処理」を即時実行登録する。

ジョブネットをすぐに実行します。

ジョブネット「受注処理」の実行状態を監視する。

ジョブネットの実行状態を，次の4種類のウィンドウで監視します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ

ジョブネット「受注処理」を再実行する。

実行状態の監視の結果，異常終了したジョブを再実行します。

なお，ジョブネットの定義および実行の操作手順の詳細については，「5. ジョブネットの定義」および「7. ジョブネットの実行」を参照してください。ウィンドウやダイアログボックスの詳細については，「12. ウィンドウとダイアログボックス」を参照してください。

2.3.1　JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerにログインする

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerにログインする手順を次に示します。

Windowsのスタートメニューから，［JP1_Automatic Job Management System 3 - View］−［ジョブシステム運用］を選択する。

次に示す［ログイン］画面が表示されます。

図2‒2　［ログイン］画面

JP1/AJS3 - Managerへのログインに必要な情報を入力する。

入力する内容を次に示します。

［ユーザー名］

JP1/AJS3 - ManagerにログインするJP1ユーザーの名称を入力します。

［パスワード］

JP1/AJS3 - ManagerにログインするJP1ユーザーのパスワードを入力します。

［接続ホスト名］

ログインするJP1/AJS3 - Managerホスト名を入力します。

［OK］ボタンをクリックする。

次に示す［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）が表示されます。

図2‒3　起動時の［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

ツリーエリアに，ジョブグループ「AJSROOT1」が表示されています。

2.3.2　ジョブネット「受注処理」を定義する

ジョブネット「受注処理」を定義する操作について説明します。

ジョブネットの定義には，大きく分けて四つの作業があります。

作業1

ジョブグループを定義する

作業2

ジョブネットを定義する

作業3

ジョブを定義する

作業4

ジョブを関連づける

ここでは，作業2〜4について説明します。ジョブグループはJP1/AJS3 - Managerのインストール時に自動的に作成されるジョブグループ（AJSROOT1）を使用するため，作業1の「ジョブグループを定義する」は省略します。

(1)　ジョブネットを定義する

ジョブグループ「AJSROOT1」の中にジョブネット「受注処理」を定義します。ジョブネットを定義する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ジョブネット定義］をクリックする。

［ジョブネット定義］が選択状態になります。

［編集］−［新規作成］−［ジョブネット］を選択する。

［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックスが表示されます。

ジョブネットに属性などを定義する。

［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックスの定義内容を次に示します。

図2‒4　［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックス

［ユニット名］

「受注処理」と入力します。

［実行エージェント］

ジョブを実行する実行エージェント名を入力します。ただし，ジョブを実行するホストが［ログイン］画面で入力した接続ホスト名と同じ場合は入力する必要はありません。

［OK］ボタンをクリックする。

［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックスが閉じます。

ジョブグループ「AJSROOT1」の中にジョブネット「受注処理」が作成され，リストエリアに表示されます。

リストエリアでジョブネット「受注処理」が選択状態になっていることを確認し，［表示］ボタンをクリックする。

詳細情報エリアにジョブネット「受注処理」の定義情報が表示されます。

手順5まで操作したときの，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）を次に示します。

図2‒5　ジョブネット作成後の［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

(2)　ジョブを定義する

ジョブネット「受注処理」にジョブを定義します。ジョブを定義する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ジョブネット定義］が選択状態になっていることを確認する。

ツリーエリアにジョブグループ「AJSROOT1」が表示されていることを確認し，リストエリアでジョブネット「受注処理」をクリックする。

ジョブネット「受注処理」が選択状態になります。

［編集］−［編集］を選択する。または，ジョブネット「受注処理」をダブルクリックする。

次に示す［ジョブネットエディタ］ウィンドウが表示されます。

図2‒6　ジョブ定義前の［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

このウィンドウで，ジョブネット「受注処理」に四つのジョブを定義します。

［排他編集］がチェックされた状態にする。

ジョブを定義したり関連づけたりするときは，ほかのユーザーがアクセスできないようにします。

アイコンリストの［標準］タブからPCジョブアイコンをドラッグし，マップエリアにドロップする。

PCジョブアイコン[図データ]をマップエリアにドロップすると，［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスが表示されます。

ジョブに属性などを定義する。

［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスの［定義］タブの定義内容を次に示します。

図2‒7　［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックス（［定義］タブ）

［ユニット名］

「受注データ集計」と入力します。

［実行ファイル名］

ジョブとして実行するファイルの名称を入力します。

例題実施時に実行ファイルが準備できていない場合は，実行ファイル名の指定を省略してもかまいません。

［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスの［属性］タブの定義内容を次に示します。

図2‒8　［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックス（［属性］タブ）

［保留］

［する］を選択します。

［OK］ボタンをクリックする。

［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスが閉じます。

ジョブネット「受注処理」に受注データ集計ジョブが定義されました。

手順5〜7と同様に，三つのジョブを定義する。

各ジョブの定義内容を次に示します。

「在庫チェックジョブ」の定義内容

　［ユニット名］

「在庫チェック」と入力します。

　［実行ファイル名］

「C:¥Temp¥err.bat」と入力します。

「C:¥Temp¥err.bat」については，「2.2 例題を実施する前に必要な準備」を参照してください。

　［終了判定］

［判定結果］に［ファイルが存在すれば正常］を指定し，［ファイル名］に「C:¥Temp¥zaiko-check」と入力します。

この例題では，リカバリージョブの実行を紹介するために，指定したファイル（C:¥Temp¥zaiko-check）がない場合に，在庫チェックジョブが異常終了するように設定します。

「受注伝票作成ジョブ」の定義内容

　［ユニット名］

「受注伝票作成」と入力します。

　［実行ファイル名］

ジョブとして実行するファイルの名称を入力します。

例題実施時に実行ファイルが準備できていない場合は，実行ファイル名の指定を省略してもかまいません。

「発注伝票作成リカバリージョブ」の定義内容

　［ユニット名］

「発注伝票作成」と入力します。

　［実行ファイル名］

ジョブとして実行するファイルの名称を入力します。

例題実施時に実行ファイルが準備できていない場合は，実行ファイル名の指定を省略してもかまいません。

　［種別］

［属性］タブに切り替えて，［リカバリ］を選択します。

リカバリージョブにすると，マップエリアのアイコンの右上に「R」が付きます。

ジョブネット「受注処理」に四つのジョブが定義されました。

リストエリアの［ユニット名］にはそれぞれのジョブのユニット名が，［種別］には「PCジョブ」が表示されます。

(3)　ジョブを関連づける

四つのジョブを実行順序に従って関連づけます。

まず，通常のジョブの実行順序として「受注データ集計ジョブ」「在庫チェックジョブ」「受注伝票作成ジョブ」の順で関連づけます。

次に，「在庫チェックジョブ」が異常終了した場合のリカバリージョブの実行順序として「在庫チェックジョブ」「発注伝票作成リカバリージョブ」の順で関連づけます。

ジョブを関連づける手順を次に示します。

関連線連続接続ボタンをクリックする。

関連線連続接続ボタンが選択状態になります。

1番目に実行する「受注データ集計ジョブ」，2番目に実行する「在庫チェックジョブ」，3番目に実行する「受注伝票作成ジョブ」の順にアイコンをクリックする。

アイコンはクリックするごとに選択状態になります。

アイコン間に黒色の矢印が表示されます。

マップエリアの任意の位置でマウスをクリックする。

最後にクリックした「受注伝票作成ジョブ」のアイコンの選択が解除されます。

これで通常のジョブの関連づけは終了です。続いて，リカバリージョブを関連づけます。

関連線接続ボタンをクリックする。

関連線接続ボタンが選択状態になります。

「在庫チェックジョブ」，「発注伝票作成リカバリージョブ」の順にアイコンをクリックする。

アイコンはクリックするごとに選択状態になります。

アイコン間に赤色の矢印が表示されます。

手順5まで操作した場合の，［ジョブネットエディタ］ウィンドウを次に示します。

図2‒9　ジョブ定義および関連づけ後の［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

ここまでの操作でジョブネット「受注処理」の定義は完了です。

なお，ジョブネットを作成したとき，ジョブを定義したときなど，その時々で情報が保存されているため，ジョブネット定義後にジョブネットを保存する必要はありません。

ジョブネットの定義が完了したら，ジョブネットを実行します。［ジョブネットエディタ］ウィンドウを閉じてください。

2.3.3　ジョブネット「受注処理」を実行登録する

ジョブネット「受注処理」を実行登録する操作について説明します。

ここではジョブネットをすぐに実行する即時実行登録という方法で実行します。

ジョブネットを実行登録する手順を次に示します。ここで説明する操作は「2.3.2 ジョブネット「受注処理」を定義する」のすべての操作が完了していることを前提としています。

ジョブネット「受注処理」のジョブが定義されている［ジョブネットエディタ］ウィンドウが開いている場合は，ウィンドウを閉じる。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［実行登録］をクリックする。

［実行登録］が選択状態になります。

ツリーエリアにジョブグループ「AJSROOT1」が表示されていることを確認し，リストエリアのジョブネット「受注処理」をクリックする。

ジョブネット「受注処理」が選択状態になります。

［操作］−［実行登録］を選択する。

［実行登録］ダイアログボックスが表示されます。

ジョブネットの実行登録方法を指定する。

［実行登録］ダイアログボックスの定義内容を次に示します。

図2‒10　［実行登録］ダイアログボックス

［ジョブネット名］

「受注処理」となっていることを確認します。

［登録方法］

［即時実行］を選択します。

［OK］ボタンをクリックする。

［実行登録］ダイアログボックスが閉じて，ジョブネット「受注処理」が実行されます。

リストエリアでジョブネット「受注処理」が選択状態になっていることを確認し，［表示］ボタンをクリックする。

詳細情報エリアにジョブネット「受注処理」の実行登録情報が表示されます。

2.3.4　ジョブネット「受注処理」の実行状態を監視する

ジョブネット「受注処理」の実行状態を監視する操作について説明します。

この例題で実行状態を監視するウィンドウには次の4種類があります。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

機能メニューの［ステータス監視］を選択した場合に，詳細情報エリアでジョブネットの実行予実績を一覧で確認できます。実行状態，開始予定日時，開始日時などが表示されます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

ジョブネットの進捗状況，配下のジョブの状態分布，およびジョブネットの終了予定日時のシミュレーション結果を一覧で確認できます。さらに，ジョブネットおよび配下のジョブの状態や開始日時も確認できます。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

ジョブを定義したときに使用した［ジョブネットエディタ］ウィンドウと同じように，ジョブネットのジョブの実行状態をマップ上で確認できます。現在どのジョブが実行中か，どのジョブまで実行が終了したかなどを，アイコンの色で確認できます。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ

ジョブネットやジョブネット中の各ジョブの実行状態を一覧で確認できます。さらに，実行開始日時や実行終了日時も確認できます。

各ウィンドウでジョブネットの実行状態を確認する操作を次に示します。なお，ここで説明する操作は「2.3.3 ジョブネット「受注処理」を実行登録する」のすべての操作が完了していることを前提としています。

(1)　［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）を使って実行状態を確認する

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）でジョブネットの実行状態を確認する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

［ステータス監視］が選択状態になります。

ツリーエリアにジョブグループ「AJSROOT1」が表示されていることを確認し，リストエリアのジョブネット「受注処理」をクリックする。

ジョブネット「受注処理」が選択状態になります。

［表示］ボタンをクリックする。

詳細情報エリアにジョブネット「受注処理」の実行情報が一覧で表示されます。

詳細情報エリアでジョブネット「受注処理」の実行情報を確認する。

この例題では，ジョブを定義したときに「受注データ集計ジョブ」に保留を設定したため，ジョブネット「受注処理」の実行は終了しません。そのため，［状態］には「実行中」と表示されます。

手順4まで操作した場合の，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）を次に示します。

図2‒11　ジョブネットを監視中の［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

補足事項

実行情報が表示されない場合は，［表示］−［最新情報に更新］を選択して，ウィンドウの表示内容を更新してください。

(2)　［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）を使って実行状態を確認する

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）でジョブネットやジョブの実行状態を確認する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［サマリー監視］をクリックする。

［サマリー監視］が選択状態になります。

次に示す［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）が表示されます。

図2‒12　起動時の［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

［設定］ボタンをクリックする。

次に示す［監視対象選択］ダイアログボックスが表示されます。

図2‒13　［監視対象選択］ダイアログボックス

［監視対象選択］ダイアログボックスの［監視可能ユニット］で，ジョブグループ「AJSROOT1」の左横の［＋］をクリックする。

ジョブグループ「AJSROOT1」の下にジョブネット「受注処理」が表示されます。

ジョブネット「受注処理」を選択し，［追加］ボタンをクリックする。

［選択ユニット一覧］にジョブネット「受注処理」が表示されます。

［OK］ボタンをクリックする。

［監視対象選択］ダイアログボックスが閉じます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）の監視対象一覧に，ジョブネット「受注処理」の情報が表示されます。

監視対象一覧でジョブネットの進行状況を確認する。

この例題では，ジョブを定義したときに先頭のジョブである「受注データ集計ジョブ」に保留を設定したため，［進捗度］に「0％」と表示されます。

監視対象一覧でジョブネット「受注処理」をクリックして，［表示］−［ユニット詳細情報一覧］−［すべて］を選択する。

ユニット詳細情報一覧にジョブネット「受注処理」と，その配下にある四つのジョブの実行状態が一覧で表示されます。

ユニット詳細情報一覧でジョブネットやジョブの実行状態を確認する。

この例題では，ジョブを定義したときに「受注データ集計ジョブ」に保留を設定したため，ジョブネット「受注処理」の実行は終了しません。そのため，「受注データ集計ジョブ」の［状態］には［保留中］，ジョブネット「受注処理」の［状態］には「実行中」と表示されます。それ以外のジョブの［状態］には「先行終了待ち」と表示されます。

手順8まで操作した場合の［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）を次に示します。

図2‒14　ジョブネットおよびジョブを監視中の［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

補足事項

実行情報が表示されない場合は，［表示］−［最新情報に更新］を選択して，ウィンドウの表示内容を更新してください。

(3)　［ジョブネットモニタ］ウィンドウを使って実行状態を確認する

ジョブネットやジョブの実行状態を［ジョブネットモニタ］ウィンドウで確認する操作を次に示します。

(a)　マップエリアおよびリストエリアで実行状態を確認する

［ジョブネットモニタ］ウィンドウでジョブネット「受注処理」の実行状態を確認する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

［ステータス監視］が選択状態になります。

ツリーエリアにジョブグループ「AJSROOT1」が表示されていることを確認し，リストエリアのジョブネット「受注処理」をクリックする。

ジョブネット「受注処理」が選択状態になります。

［表示］−［ジョブネットモニタ］−［状態］を選択する。

次に示す［ジョブネットモニタ］ウィンドウが表示されます。

図2‒15　［ジョブネットモニタ］ウィンドウ（ジョブの実行状態1）

なお，ajsコマンドで，［ジョブネットモニタ］ウィンドウを直接起動することもできます。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajs」を参照してください。

マップエリアやリストエリアでジョブの実行状態を確認する。

マップエリアおよびリストエリアの見方を次に示します。

マップエリアの見方

マップエリアには，ジョブネット配下のジョブのアイコンが表示されます。アイコンの色は，ジョブの状態を表します。

この例題では，ジョブを定義したときに「受注データ集計ジョブ」に保留を設定したため，「受注データ集計ジョブ」は保留状態になっています。保留中のジョブのアイコンは黄色，先行するジョブの実行が終了するのを待っているジョブのアイコンは水色で表示されます。

リストエリアの見方

マップエリアに表示されているすべてのユニットの情報（ユニット名，コメント，種別，状態，遅延状態）が一覧で表示されます。

この例題では，ジョブを定義したときに「受注データ集計ジョブ」に保留を設定したため，「受注データ集計ジョブ」の［状態］には「保留中」，それ以外のジョブの［状態］には「先行終了待ち」と表示されます。

「受注データ集計ジョブ」のアイコンをクリックし，［操作］−［保留属性変更］−［保留解除］を選択する。

保留解除を確認するメッセージダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。

「受注データ集計ジョブ」の保留が解除されます。マップエリアでは，「受注データ集計ジョブ」の保留が解除され，実行が開始したことを確認できます。「受注データ集計ジョブ」の実行が終了すると，続いて「在庫チェックジョブ」の実行が開始されます。

この例題では，リカバリージョブの実行を紹介するために，「在庫チェックジョブ」を異常終了させています。「在庫チェックジョブ」が異常終了すると，「在庫チェックジョブ」のアイコンは赤色で表示され，リカバリージョブとして定義しておいた「発注伝票作成リカバリージョブ」が実行されます。なお，「在庫チェックジョブ」が異常終了したため，「受注伝票作成ジョブ」は実行されません。

ここまで操作した場合の［ジョブネットモニタ］ウィンドウを次に示します。

図2‒16　［ジョブネットモニタ］ウィンドウ（ジョブの実行状態2）

補足事項

アイコンの色が変化しない場合は，［表示］−［最新情報に更新］を選択してウィンドウの表示内容を更新してください。

(b)　詳細情報を確認する

異常終了した「在庫チェックジョブ」の詳細情報を確認する手順を次に示します。

マップエリアに赤色で表示されている「在庫チェックジョブ」のアイコンをクリックする。

「在庫チェックジョブ」のアイコンが選択状態になります。

［表示］−［詳細情報］を選択する。

次に示す［モニタ詳細−［PCジョブ］］ダイアログボックスが表示されます。

図2‒17　［モニタ詳細−［PCジョブ］］ダイアログボックス

［実行結果詳細］の［詳細］ボタンをクリックする。

次に示す［実行結果詳細］ダイアログボックスが表示されます。

図2‒18　［実行結果詳細］ダイアログボックス

実行結果の詳細を確認する。

「在庫が不足しています」というメッセージが表示されています。

このように，ジョブの実行結果の詳細も確認できます。

［閉じる］ボタンをクリックする。

［実行結果詳細］ダイアログボックスが閉じます。

［閉じる］ボタンをクリックする。

［モニタ詳細−［PCジョブ］］ダイアログボックスが閉じます。

(4)　［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウを使って実行状態を確認する

ジョブネットやジョブの実行状態を［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウで確認する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］が選択状態になっていることを確認する。

ツリーエリアにジョブグループ「AJSROOT1」が表示されていることを確認し，リストエリアのジョブネット「受注処理」をクリックする。

ジョブネット「受注処理」が選択状態になります。

［表示］−［デイリースケジュール］−［階層表示］を選択する。

次に示す［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウが表示されます。

図2‒19　［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ

ツリーエリアで，ジョブネット「受注処理」の左横の［＋］をクリックする。

ジョブネット「受注処理」の下に四つのジョブが表示されます。

スケジュールエリアや実行結果リストでジョブネットの実行状態を確認する。

スケジュールエリアおよび実行結果リストの見方を次に示します。

スケジュールエリアの見方

スケジュールエリアには，ジョブネットやジョブの実行を表す四角が表示されます。四角の両端は実行開始時刻と実行終了時刻を，四角の幅は実行時間を，四角の色は実行状態を表します。四角の色と実行状態との関係を次に示します。

・実行中：緑色

・保留中：黄色

・先行するジョブの実行終了待ち：水色

・異常終了：赤色

・正常終了：薄い緑

実行結果リストの見方

実行結果リストには，ツリーエリアで選択状態のジョブネットまたはジョブの情報（ユニット名，開始日時，終了日時，状態）が一覧で表示されます。

日時エリアで実行状態を表示させたい時間帯をクリックすると，選択枠が移動し，選択枠内にあるすべての四角の情報が実行結果リストに表示されます。図2-19は，日時エリアをクリックした状態の図です。

補足事項

実行予定および実行状態が表示されない場合は，［表示］−［最新情報に更新］を選択して，ウィンドウの表示内容を更新してください。

2.3.5　ジョブネット「受注処理」を再実行する

［ジョブネットモニタ］ウィンドウで，異常終了した「在庫チェックジョブ」からジョブを再実行する操作について説明します。なお，ここで説明する操作は，「2.3.4 ジョブネット「受注処理」の実行状態を監視する」のすべての操作が完了していることを前提としています。

また，異常終了したジョブの異常の原因をあらかじめ取り除いておいてください。この例題では，「在庫チェックジョブ」が正常終了するように，C:¥Temp¥zaiko-checkファイルを作成しておきます。zaiko-checkファイルには何も記述する必要はありません。

ジョブネット「受注処理」を再実行する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］が選択状態になっていることを確認する。

ツリーエリアにジョブグループ「AJSROOT1」が表示されていることを確認し，リストエリアのジョブネット「受注処理」をクリックする。

ジョブネット「受注処理」が選択状態になります。

［表示］−［ジョブネットモニタ］−［結果］を選択する。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウが表示されます。

マップエリアで，「在庫チェックジョブ」のアイコンをクリックする。

「在庫チェックジョブ」のアイコンが選択状態になります。

［操作］−［再実行］を選択する。

［再実行］ダイアログボックスが表示されます。

どのジョブから再実行するかなどを定義する。

［再実行］ダイアログボックスの定義項目を次に示します。

図2‒20　［再実行］ダイアログボックス

［ユニット名］

「在庫チェック」となっていることを確認します。

［再実行方法］

［このユニットから］を選択します。

［OK］ボタンをクリックする。

［再実行］ダイアログボックスが閉じます。

「在庫チェックジョブ」が再実行され，アイコンが実行中を表す緑色で表示されます。「在庫チェックジョブ」が正常終了すると，続いて「受注伝票作成ジョブ」が実行されます。「受注伝票作成ジョブ」が正常終了すると，ジョブネット「受注処理」による処理は完了です。

補足事項

実行予定および実行状態が表示されない場合は，［表示］−［最新情報に更新］を選択して，ウィンドウの表示内容を更新してください。

3　ログインとログアウト

この章では，JP1/AJS3 - Viewを起動してJP1/AJS3 - Managerにログインする手順，およびJP1/AJS3 - Managerからログアウトする手順について説明します。

3.1　JP1/AJS3 - Managerにログインする

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerにログインする手順を次に示します。

Windowsのスタートメニューから起動する

Windowsのスタートメニューから，［JP1_Automatic Job Management System 3 - View］−［ジョブシステム運用］を選択する。

［ログイン］画面が表示されます。

JP1/AJS3 - Managerへのログインに必要な情報を入力する。

ログインに必要な情報の詳細については，「12.2 ［ログイン］画面」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックする。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウが表示されます。

補足事項

前回ログインしたJP1ユーザー名や，過去に接続したホスト名を表示しないようにできます。過去にログインした内容の表示を抑止することで，不正なユーザーが正規のJP1ユーザー名を使用してログインするのを防ぐことができます。詳細については，「11.2.6 ［ログイン］画面で前回ログインユーザー名および接続ホスト名の履歴表示を抑止する」を参照してください。

IMEなどの文字入力ソフトウェアの予測変換機能を無効にすることを推奨します。予測変換機能が有効になっていると，過去にログインした内容の表示を抑止していても，［ユーザー名］，［パスワード］，または［接続ホスト名］の入力時に入力候補が表示されることがあります。

コマンドで起動する

次のコマンドを実行します。

ajs [-F サービス名]
　　[-a ログイン情報ファイル名]

-F サービス名

処理対象とするスケジューラーサービスのサービス名を指定します。

-a ログイン情報ファイル名

［ログイン］画面で入力するユーザー名，パスワード，および接続ホスト名が指定されたログイン情報ファイル名を指定します。

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajs」を参照してください。

3.2　JP1/AJS3 - Managerからログアウトする

JP1/AJS3 - Managerからログアウトする場合は，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウで［ファイル］−［終了（ログアウト）］を選択してください。［JP1/AJS3 - View］ウィンドウが閉じ，JP1/AJS3 - Managerからログアウトします。

4　［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの表示と基本操作

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウは，使用目的に応じて画面の表示設定（起動モード）を選択できます。この章では，各モードの画面の概要と基本的な操作方法について説明します。

なお，各画面の詳細については，「12.3 ［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ」を参照してください。

4.1　［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの起動モード

JP1/AJS3 - Viewでは，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの表示形式や使用できる機能を，目的に応じて設定できます。この，画面の表示モードのことを起動モードといいます。

起動モードは，次の三つから選択できます。

標準モード

ユニットの定義，実行，監視など，機能メニューから操作の目的を選択することで，必要な操作メニューやユニット，表示項目だけを表示できます。操作の目的に関係した機能だけが使用できるため，誤操作の防止に役立ちます。

JP1/AJS3 - Viewを新規にインストールした場合，このモードで表示されます。

基本的な操作方法については，「4.2.1 標準モード」を参照してください。

監視モード

ジョブネットの進行状況を監視できます。監視するジョブネットを指定しておくことで，対象のジョブネットの進行状況を監視できます。ただし，ユニットの定義や実行登録はできません。業務の進行状況の監視だけをしたい場合に指定してください。

基本的な操作方法については，「4.2.2 監視モード」を参照してください。

互換モード

JP1/AJS3 - Viewを，09-00より前のバージョンと同じ操作性で操作できます。操作の目的とは関係ない機能もすべて使用できます。

JP1/AJS2 - Viewバージョン8以前からバージョンアップインストールした場合，このモードで表示されます。

基本的な操作方法については，「4.2.3 互換モード」を参照してください。

起動モードの設定方法は「11.2.2 起動モードを変更する」を参照してください。

4.2　画面と基本操作

JP1/AJS3 - Viewを起動してJP1/AJS3 - Managerにログインすると，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウが表示されます。この節では，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの基本的な使い方を起動モードごとに説明します。

なお，次章以降の説明では，起動モードは「標準モード」であることを前提としています。

4.2.1　標準モード

標準モードの［JP1/AJS3 - View］ウィンドウには，次の二つの画面があります。

メイン画面

ユニットの新規作成，実行登録，状態の監視などができます。

サマリー監視画面

ユニットの進行状況の監視，配下のユニットの状態の監視などができます。

各画面での操作の概要について次に説明します。

(1)　［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

標準モードでJP1/AJS3 - Viewを起動してJP1/AJS3 - Managerにログインすると，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）が表示されます。［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）を次の図に示します。

図4‒1　標準モードでの［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

表示エリアについて説明します。

機能メニューエリア

機能メニューに表示されている各項目の中から，実行したい操作を選択します。機能メニューを選択すると，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウは次のように動作します。

選択した機能メニューに関係するユニットだけがリストエリアに表示される。

選択した機能メニューに関係する操作メニューだけが活性化される。

詳細情報エリアの表示項目が，選択した機能メニューに関係する情報に切り替わる。

なお，［サマリー監視］を選択すると，画面がサマリー監視画面に遷移します。

ツリーエリア

JP1/AJS3 - Managerに定義されているスケジューラーサービス（ルートジョブグループ），およびその配下のジョブグループならびにプランニンググループが階層で表示されます。ツリーエリアでユニットを選択すると，その直下のユニットがリストエリアに表示されます。

リストエリア

ツリーエリアで選択されたユニットの直下のユニットが一覧で表示されます。選択した機能メニューに関係する種別のユニットだけが表示されます。

詳細情報エリア

リストエリアで選択したユニットの定義情報や実行情報などの詳細情報が一覧で表示されます。複数ユニットの情報を同時に表示することもできます。表示情報の種類は，選択した機能メニューごとに固定して表示されます。

詳細情報を表示するには，リストエリアでユニットを選択してから［表示］ボタンをクリックします。ほかのユニットの情報を表示させたい場合は，リストエリアでほかのユニットを選択して，再度［表示］ボタンをクリックしてください。

表示される情報の種類によっては，情報はタブで分けられて表示されます。この場合は，タブをクリックして情報を表示させてください。

なお，［最新情報に更新］を実行すると，その時点で詳細情報エリアに表示されているユニットを対象に，表示情報が更新されます。

詳細情報エリアを表示させたくない場合は，［表示］−［詳細情報エリア］−［表示サイズ］−［最小化］を選択してください。最小化した詳細情報エリアを元に戻すには，［表示］−［詳細情報エリア］−［表示サイズ］−［元のサイズに戻す］を選択してください。

(2)　［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の機能メニューで［サマリー監視］を選択すると，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）に遷移します。［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）を次の図に示します。

図4‒2　標準モードでの［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

表示エリアについて説明します。

機能メニューエリア

機能メニューに表示されている各項目の中から，実行したい操作を選択します。

［サマリー監視］以外を選択すると，画面がメイン画面に遷移します。

監視対象一覧

監視対象として登録されたユニットの進捗度，配下のユニットの状態分布，終了予定時刻などの情報が表示されます。

監視対象としてユニットを登録する方法については，「8.3 進行状況を監視する」を参照してください。

ユニット詳細情報一覧

監視対象一覧で選択したユニット，およびその配下のユニットの詳細情報が表示されます。

ユニット詳細情報一覧はデフォルトでは空白です。詳細情報を表示するには，監視対象一覧でユニットを選択してから，［表示］−［ユニット詳細情報一覧］−［ユニットの状態］または［すべて］を選択します。［ユニットの状態］を選択した場合は，監視対象一覧で選択したユニットの配下にあるユニットのうち，ユニットの状態に分類されるユニットだけが表示されます。［すべて］を選択した場合は，監視対象一覧で選択したユニットの配下にあるすべてのユニットが表示されます。

ほかのユニットの情報を表示させたい場合は，監視対象一覧でほかのユニットを選択して，再度［表示］−［ユニット詳細情報一覧］−［ユニットの状態］または［すべて］を選択してください。

4.2.2　監視モード

監視モードでJP1/AJS3 - Viewを起動してJP1/AJS3 - Managerにログインすると，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）が表示されます。［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）を次の図に示します。

図4‒3　監視モードでの［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

表示エリアについて説明します。

監視対象一覧

監視対象として登録されたユニットの進捗度，配下のユニットの状態分布，終了予定時刻などの情報が表示されます。

監視対象としてユニットを登録する方法については，「8.3 進行状況を監視する」を参照してください。

ユニット詳細情報一覧

監視対象一覧で選択したユニット，およびその配下のユニットの詳細情報が一覧で表示されます。

ユニット詳細情報一覧はデフォルトでは空白です。詳細情報を表示するには，監視対象一覧でユニットを選択してから，［表示］−［ユニット詳細情報一覧］−［ユニットの状態］または［すべて］を選択します。［ユニットの状態］を選択した場合は，監視対象一覧で選択したユニットの配下にあるユニットのうち，ユニットの状態に分類されるユニットだけが表示されます。［すべて］を選択した場合は，監視対象一覧で選択したユニットの配下にあるすべてのユニットが表示されます。

ほかのユニットの情報を表示させたい場合は，監視対象一覧でほかのユニットを選択して，再度［表示］−［ユニット詳細情報一覧］−［ユニットの状態］または［すべて］を選択してください。

4.2.3　互換モード

互換モードの［JP1/AJS3 - View］ウィンドウには，次の二つの画面があります。

メイン画面

ユニットの新規作成，実行登録，状態の監視などができます。

サマリー監視画面

ユニットの進行状況の監視，配下のユニットの状態の監視などができます。

各画面での操作の概要について次に説明します。

(1)　［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

互換モードでJP1/AJS3 - Viewを起動してJP1/AJS3 - Managerにログインすると，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）が表示されます。［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）を次の図に示します。

図4‒4　互換モードでの［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

表示エリアについて説明します。

ツリーエリア

JP1/AJS3 - Managerに定義されているスケジューラーサービス（ルートジョブグループ），およびその配下のジョブグループならびにプランニンググループが階層で表示されます。ツリーエリアでユニットを選択すると，その直下のユニットがリストエリアに表示されます。

リストエリア

ツリーエリアで選択されたユニットの直下のユニットが一覧で表示されます。

詳細情報エリア

リストエリアで選択したユニットの定義情報や実行情報などの詳細情報が表示されます。複数ユニットの情報を同時に表示することもできます。

詳細情報を表示するには，リストエリアでユニットを選択してから［表示］ボタンをクリックします。ほかのユニットの情報を表示させたい場合は，リストエリアでほかのユニットを選択して，再度［表示］ボタンをクリックしてください。

見たい情報に切り替えるには，表示切り替えドロップダウンリストから表示情報の種類を選択します。選択できる表示情報の種類は，起動モードが標準モードの場合に表示できるすべての種類の表示情報です。表示情報の種類については，「12.3.1 画面構成」を参照してください。

［最新情報に更新］を実行すると，その時点で詳細情報エリアに表示されているユニットを対象に，表示情報が更新されます。

詳細情報エリアを表示させたくない場合は，［表示］−［詳細情報エリア］−［表示サイズ］−［最小化］を選択してください。最小化した詳細情報エリアを元に戻すには，［表示］−［詳細情報エリア］−［表示サイズ］−［元のサイズに戻す］を選択してください。

(2)　［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）で操作メニューの［表示］−［サマリー監視］を選択すると，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）に遷移します。［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）に戻るには，［表示］−［メイン］を選択します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）を次の図に示します。

図4‒5　互換モードでの［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

表示エリアについて説明します。

監視対象一覧

監視対象として登録されたユニットの進捗度，配下のユニットの状態分布，終了予定時刻などの情報が表示されます。

監視対象としてユニットを登録する方法については，「8.3 進行状況を監視する」を参照してください。

ユニット詳細情報一覧

監視対象一覧で選択したユニット，およびその配下のユニットの詳細情報が一覧で表示されます。

ユニット詳細情報一覧はデフォルトでは空白です。詳細情報を表示するには，監視対象一覧でユニットを選択してから，［表示］−［ユニット詳細情報一覧］−［ユニットの状態］または［すべて］を選択します。［ユニットの状態］を選択した場合は，監視対象一覧で選択したユニットの配下にあるユニットのうち，ユニットの状態に分類されるユニットだけが表示されます。［すべて］を選択した場合は，監視対象一覧で選択したユニットの配下にあるすべてのユニットが表示されます。

ほかのユニットの情報を表示させたい場合は，監視対象一覧でほかのユニットを選択して，再度［表示］−［ユニット詳細情報一覧］−［ユニットの状態］または［すべて］を選択してください。

5　ジョブネットの定義

この章では，JP1/AJS3 - Viewを使って，ジョブネットを定義する方法について説明します。ダイアログボックスで定義する項目の詳細については，「12. ウィンドウとダイアログボックス」を参照してください。

5.1　ジョブネット定義の流れ

この節では，JP1/AJS3 - Viewを使ってジョブネットを定義するために必要な作業の流れを説明します。ジョブネット定義の基本的な流れを次に示します。

ジョブグループを定義する。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）で，ジョブグループを定義します。

ジョブネットを定義する。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）で，手順1で定義したジョブグループに，ジョブネットを定義します。

この段階では，まだ完全なジョブネットではありません。ジョブネットを完成させるためには，ジョブネットにジョブを定義し，必要に応じてジョブ同士を関連づけます。

ジョブを定義する。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウで，ジョブネットにジョブを定義します。具体的には，アイコンリストからジョブのアイコンをドラッグし，マップエリアにドロップします。

そのあと，ジョブに属性（ユニット名や実行エージェントなど）を定義します。

また，必要に応じてジョブネットコネクタを定義します。

必要に応じて，ジョブやジョブネットを関連づける。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアに定義したジョブやジョブネットのアイコン同士を矢印で結んで関連づけることで，ジョブの実行順序を定義します。なお，アイコンは，コピー，移動，および削除できます。

必要に応じて，定義したジョブやジョブネットに待ち合わせ条件を設定する。

手順4の方法で関連づけられないジョブやジョブネット同士の実行順序を制御するために，ジョブやジョブネットに待ち合わせ条件を設定します。

必要に応じて，先行／後続のジョブやジョブネットの関連を確認する。

特定のジョブやジョブネットと，先行／後続のジョブやジョブネットの関連について確認します。

必要に応じて，ジョブネットに起動条件を設定する。

ジョブネットを起動させる条件を定義します。ただし，起動条件を定義できるジョブネットは，最上位のジョブネットであるルートジョブネットだけです。

なお，ジョブネット定義の機能については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3. 自動化する業務の定義」を参照してください。

5.2　ユニットの定義

この節では，ジョブグループを定義し，ジョブグループ中にジョブネットやジョブを定義する方法を説明します。

定義で使用する［ジョブネットエディタ］ウィンドウを次に示します。

図5‒1　［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

ユニット定義ファイルにユニットを定義して，ajsdefineコマンドを実行してユニットを定義することもできます。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsdefine」を参照してください。

5.2.1　ジョブグループを定義する

ジョブグループは，複数の業務（ジョブネット）を分類して管理するためのフォルダです。ジョブグループは，ジョブネット中およびジョブ中には定義できません。

各種ジョブグループを定義する手順について説明します。

(1)　ジョブグループを定義する

スケジューラーサービスにジョブグループを定義する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ジョブグループ定義］をクリックする。

［ジョブグループ定義］が選択状態になります。

ツリーエリアで，スケジューラーサービス（これから定義するジョブグループを管理するルートジョブグループ（例：AJSROOT1））をクリックする。

クリックしたスケジューラーサービスが選択状態になります。

［編集］−［新規作成］−［ジョブグループ］を選択する。

［詳細定義−［ジョブグループ］］ダイアログボックスが表示されます。

ジョブグループに属性などを定義する。

［OK］ボタンをクリックする。

［詳細定義−［ジョブグループ］］ダイアログボックスが閉じます。

ジョブグループを表すフォルダがツリーエリアに表示されます。

(2)　ジョブグループ中にマネージャージョブグループを定義する

マネージャージョブグループは，別ホストのJP1/AJS3 - Managerに定義されているジョブグループまたはプランニンググループにリンクするユニットです。よく利用する別ホストのジョブグループを，一つのJP1/AJS3 - Viewから参照したい場合に，このユニットを定義します。

ジョブグループ中にマネージャージョブグループを定義する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ジョブグループ定義］をクリックする。

［ジョブグループ定義］が選択状態になります。

ツリーエリアで，これから定義するマネージャージョブグループを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

［編集］−［新規作成］−［マネージャジョブグループ］を選択する。

［詳細定義−［マネージャジョブグループ］］ダイアログボックスが表示されます。

マネージャージョブグループに属性などを定義する。

［OK］ボタンをクリックする。

［詳細定義−［マネージャジョブグループ］］ダイアログボックスが閉じます。

手順2で選択したジョブグループ中にマネージャーグループが定義され，リストエリアに表示されます。

(3)　ジョブグループ中にプランニンググループを定義する

プランニンググループは，複数のジョブネット（ルートジョブネットおよびルートリモートジョブネット）を自動的に切り替えて運用するためのジョブグループです。プランニンググループ配下に複数のジョブネットを定義し，期間を指定して実行登録することで運用できます。また将来的にルートジョブネットの定義内容の変更が見込まれるような場合は，定義内容が異なる複数のルートジョブネットを作成しておき，それらを計画的に切り替えるとシステムを連続的に運用できます。

ジョブグループ中にプランニンググループを定義する手順を次に示します。なお，プランニンググループは，ajsdefineコマンドでも定義できます。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsdefine」を参照してください。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ジョブグループ定義］をクリックする。

［ジョブグループ定義］が選択状態になります。

ツリーエリアで，これから定義するプランニンググループを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

［編集］−［新規作成］−［プランニンググループ］を選択する。

［詳細定義−［プランニンググループ］］ダイアログボックスが表示されます。

プランニンググループに属性などを定義する。

［OK］ボタンをクリックする。

［詳細定義−［プランニンググループ］］ダイアログボックスが閉じます。

手順2で選択したジョブグループ中にプランニンググループが定義され，リストエリアに表示されます。

補足事項

ジョブネットコネクタと接続するように指定した場合，［接続範囲］に［同一サービス］を指定しているときは［OK］ボタンのクリック時に，ジョブネットコネクタが存在するか，ほかの接続先のジョブネットと接続していないかなどジョブネットコネクタとの接続可否がチェックされます。

［接続範囲］に［別サービス］を指定しているときは，ジョブネットコネクタとの接続可否はチェックされません。この場合は，ジョブネットコネクタとの接続可否を手動で確認してください。

確認メッセージまたはエラーメッセージが表示された場合は，その内容に従って操作してください。

5.2.2　ジョブネットを定義する

ジョブネットは，実行順序を関連づけた処理単位（ジョブ）の集まりです。ジョブネットはジョブグループ中に定義します。ジョブ中には定義できません。ジョブネットやジョブをジョブネット中に定義する手順については，「(4) ジョブネット中にジョブネットを定義する」または「5.2.3 ジョブを定義する」を参照してください。

ここでは，ジョブグループが作成されていることを前提に，各種ジョブネットを定義する手順について説明します。

なお，各種ユニットはajsdefineコマンドでも定義できます。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsdefine」を参照してください。

(1)　ジョブネット（ルートジョブネット）を定義する

ジョブグループ中にジョブネットを定義する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ジョブネット定義］をクリックする。

［ジョブネット定義］が選択状態になります。

ツリーエリアで，これから定義するジョブネットを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

［編集］−［新規作成］−［ジョブネット］を選択する。

［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックスが表示されます。

ジョブネットに属性などを定義する。

［OK］ボタンをクリックする。

［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックスが閉じます。

手順2で選択したジョブグループ中にジョブネットが作成され，リストエリアに表示されます。

補足事項

実行登録中でもルートジョブネットの定義を追加したり，変更したりできます。JP1/AJS3 - Viewを使用した手順の詳細については，「9.13 実行登録中のジョブネットをサスペンドして下位定義を変更する」を参照してください。

ジョブネットコネクタと接続するように指定した場合，［接続範囲］に［同一サービス］を指定しているときは［OK］ボタンのクリック時に，ジョブネットコネクタが存在するか，ほかの接続先のジョブネットと接続していないかなどジョブネットコネクタとの接続可否がチェックされます。

［接続範囲］に［別サービス］を指定しているときは，ジョブネットコネクタとの接続可否はチェックされません。この場合は，ジョブネットコネクタとの接続可否を手動で確認してください。

確認メッセージまたはエラーメッセージが表示された場合は，その内容に従って操作してください。

ジョブネットの定義内容をあらかじめ登録しておいて，指定した日時で定義を切り替えることもできます。定義を切り替える方法については，「9.14 運用中のジョブネットの定義内容を計画的に切り替える（ジョブネットリリース）」を参照してください。

(2)　リモートジョブネットを定義する

リモートジョブネットは，自マネージャーホストで定義したジョブネットを転送して，別のマネージャーホストで実行させることができるジョブネットです。

ジョブグループ中にリモートジョブネットを定義する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ジョブネット定義］をクリックする。

［ジョブネット定義］が選択状態になります。

ツリーエリアで，これから定義するリモートジョブネットを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

［編集］−［新規作成］−［リモートジョブネット］を選択する。

［詳細定義−［リモートジョブネット］］ダイアログボックスが表示されます。

リモートジョブネットに属性などを定義する。

［OK］ボタンをクリックする。

［詳細定義−［リモートジョブネット］］ダイアログボックスが閉じます。

手順2で選択したジョブグループ中にリモートジョブネットが定義され，リストエリアに表示されます。

注意事項

リリース登録されているルートジョブネット（リリース先ジョブネット）には，リモートジョブネットを定義できません。

(3)　マネージャージョブネットを定義する

別ホストのJP1/AJS3 - Managerに定義されているジョブネットをリンクするユニットです。よく利用する別ホストのユニットを，一つのJP1/AJS3 - Viewから参照したい場合に，このユニットを定義します。

ジョブグループ中にマネージャージョブネットを定義する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ジョブネット定義］をクリックする。

［ジョブネット定義］が選択状態になります。

ツリーエリアで，これから定義するマネージャージョブネットを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

［編集］−［新規作成］−［マネージャジョブネット］を選択する。

［詳細定義−［マネージャジョブネット］］ダイアログボックスが表示されます。

マネージャージョブネットに属性などを定義する。

［OK］ボタンをクリックする。

［詳細定義−［マネージャジョブネット］］ダイアログボックスが閉じます。

手順2で選択したジョブグループ中にマネージャージョブネットが定義され，リストエリアに表示されます。

(4)　ジョブネット中にジョブネットを定義する

ジョブネット中にジョブネットを定義します。ジョブネット中に定義するジョブネットのことをネストジョブネットと呼びます。

ここでは，ジョブグループおよびジョブネットが作成されていることを前提に，ネストジョブネットを定義する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ジョブネット定義］をクリックする。

［ジョブネット定義］が選択状態になります。

リストエリアで，これから定義するネストジョブネットを管理するルートジョブネットをクリックする。

クリックしたジョブネットが選択状態になります。

［編集］−［編集］を選択する。または，ルートジョブネットをダブルクリックする。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウが表示されます。

［排他編集］がチェックされた状態にする。

アイコンリストからジョブネットのアイコンをドラッグし，マップエリアにドロップする。

［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックスが表示されます。

ネストジョブネットに属性などを定義する。

リカバリージョブネットの場合は，［属性］タブの［種別］に［リカバリ］を選択してください。

［OK］ボタンをクリックする。

［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックスが閉じます。

ルートジョブネットにネストジョブネットが定義されます。

ネストジョブネットの直下に別のユニットを定義するには，［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアでネストジョブネットのアイコンをクリックして［表示］−［ジョブネットを表示］を選択する。または，ネストジョブネットのアイコンをダブルクリックする。

ネストジョブネットの直下の階層がマップエリアに表示されます。

手順5と同様にしてユニットを定義します。

ツリーエリアで，手順2で選択したジョブネット（ルートジョブネット）をクリックする。

マップエリアがルートジョブネット直下を表示した状態に戻ります。

必要に応じて，手順5〜9を繰り返す。

補足事項

アイコンリストのアイコンにマウスカーソルを位置づけると，そのアイコンの名称が表示されます。アイコン名を確認してから，ドラッグすることを推奨します。

JP1/AJS3以外のプログラムを実行するジョブ（カスタムジョブ）を使用できます。カスタムジョブには，JP1/AJS3で標準提供される標準カスタムジョブと，ユーザーが任意に登録できるユーザーカスタムジョブがあります。カスタムジョブの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　4. カスタムジョブ」を参照してください。

ネストジョブネットは，スケジューラーサービス（ルートジョブグループ）直下のユニットを第1階層とし，最大30階層まで作成できます。

マップエリアに定義したネストジョブネットの属性を変更するには，マップエリアのネストジョブネットのアイコン，またはリストエリアに表示されているネストジョブネットをクリックし，［編集］−［プロパティ］を選択してください。

ルートジョブネットには，起動条件を設定できます。詳細については，「5.4 起動条件の設定」を参照してください。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウのリストエリアでジョブネットをダブルクリックしたときの動作は，［環境設定］ダイアログボックスの［メイン］タブで変更できます。デフォルトを変更した場合は，ジョブネットをダブルクリックしても，［ジョブネットエディタ］ウィンドウは表示されません。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのリストエリアに表示されているネストジョブネットをダブルクリックした場合，デフォルトでは［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックスが表示されます。ダブルクリックしたときの動作は，［環境設定］ダイアログボックスの［エディタ・モニタ］タブで変更できます。変更方法については，「11.5.11 リストエリアでユニットをダブルクリックしたときの動作を変更する」を参照してください。

5.2.3　ジョブを定義する

ジョブネット中にジョブを定義します。

ここでは，ジョブグループおよびジョブネットが作成されていることを前提に，ジョブを定義する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ジョブネット定義］をクリックする。

［ジョブネット定義］が選択状態になります。

リストエリアで，これから定義するジョブを管理するジョブネットをクリックする。

［編集］−［編集］を選択する。または，ジョブネットをダブルクリックする。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウが表示されます。

［排他編集］がチェックされた状態にする。

アイコンリストから定義したいジョブのアイコンをドラッグし，マップエリアにドロップする。

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスが表示されます。「アイコン名」の部分には，選択したユニットの種類が表示されます。

ジョブに属性などを定義する。

リカバリージョブの場合は，［属性］タブの［種別］に［リカバリ］を選択してください。

［OK］ボタンをクリックする。

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスが閉じます。

ジョブネットにジョブが定義されます。

必要に応じて，手順5〜7を繰り返す。

補足事項

ジョブを定義したあと，ジョブネットを保存する必要はありません。

アイコンリストのアイコンにマウスカーソルを位置づけると，そのアイコンの名称が表示されます。アイコン名を確認してから，ドラッグすることを推奨します。

JP1/AJS3以外のプログラムを実行するジョブ（カスタムジョブ）を使用できます。カスタムジョブには，JP1/AJS3で標準提供される標準カスタムジョブと，ユーザーが任意に登録できるユーザーカスタムジョブがあります。カスタムジョブの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　4. カスタムジョブ」を参照してください。

マップエリアに定義したジョブの属性を変更するには，マップエリアのジョブのアイコン，またはリストエリアに表示されているジョブをクリックし，［編集］−［プロパティ］を選択してください。

ジョブネットに定義したジョブがイベントジョブの場合，［［詳細定義］−［イベントジョブアイコン名］−引き継ぎ情報］ダイアログボックスで，後続ジョブまたはジョブネットに引き継ぐ情報を指定できます。［［詳細定義］−［イベントジョブアイコン名］−引き継ぎ情報］ダイアログボックスは，［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスで， ［引き継ぎ］ボタンをクリックすると表示されます。「イベントジョブアイコン名」の部分には，ジョブネットに定義したイベントジョブ名が表示されます。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのリストエリアに表示されているジョブをダブルクリックした場合，デフォルトでは［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスが表示されます。ダブルクリックしたときの動作は，［環境設定］ダイアログボックスの［エディタ・モニタ］タブで変更できます。変更方法については，「11.5.11 リストエリアでユニットをダブルクリックしたときの動作を変更する」を参照してください。

5.2.4　ジョブネットコネクタを定義する

ジョブネット中にジョブネットコネクタを定義します。

次の二つの定義方法について説明します。

ジョブネットコネクタを新規作成する

ジョブネットコネクタを自動生成する

ここでは，ジョブネットコネクタを定義するジョブネットがすでに作成されていることを前提に，ジョブネットコネクタを定義するものとします。

注意事項

ルートジョブネットおよびネストジョブネット以外のユニット配下には，ジョブネットコネクタを定義できません。

リリース登録されているルートジョブネット（リリース先ジョブネット）には，ジョブネットコネクタを定義できません。

ジョブネットコネクタの接続先のジョブネットとして，ルートジョブネットおよびプランニンググループ以外のユニット種別を指定できません。

接続先のジョブネット配下には，ジョブネットコネクタを定義しないでください。接続先のジョブネット配下にジョブネットコネクタを定義した場合，ジョブネットの実行登録時にエラーになります。

ジョブネットコネクタを定義するジョブネットおよび接続先のジョブネットには，起動条件を設定しないでください。ジョブネットコネクタを定義したジョブネットおよび接続先のジョブネットに起動条件を設定した場合，ジョブネットの実行登録時にエラーになります。

JP1/AJS2 - Viewおよび接続先のJP1/AJS2 - Managerが08-50より前のバージョンの場合，異なるスケジューラーサービスのルートジョブネットおよびプランニンググループとは接続できません。

JP1/AJS2 - Viewと接続先のJP1/AJS2 - Managerのバージョンが08-50の場合，異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御するには，セットアップが必要です。

(1)　ジョブネットコネクタを新規作成する

ジョブネットコネクタを新規作成する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ジョブネット定義］をクリックする。

［ジョブネット定義］が選択状態になります。

リストエリアで，これから定義するジョブネットコネクタを管理するジョブネットをクリックする。

クリックしたジョブネットが選択状態になります。

［編集］−［編集］を選択する。または，ジョブネットをダブルクリックする。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウが表示されます。

［排他編集］がチェックされた状態にする。

アイコンリストからジョブネットコネクタのアイコンをドラッグし，マップエリアにドロップする。

［詳細定義−［ジョブネットコネクタ］］ダイアログボックスが表示されます。

ジョブネットコネクタに接続先のジョブネット名などを定義する。

［OK］ボタンをクリックする。

［接続範囲］に指定した内容によって，［OK］ボタンをクリックしたときの動作は次のように異なります。

［接続範囲］が［同一サービス］の場合

［OK］ボタンをクリックすると，接続先のジョブネットが存在するか，ほかのジョブネットコネクタと接続していないかなど接続先のジョブネットとの接続可否がチェックされます。

［接続範囲］が［別サービス］の場合

接続先のジョブネットとの接続可否はチェックされません。接続先のジョブネットとの接続可否は，手動で確認してください。

確認メッセージまたはエラーメッセージが表示された場合は，その内容に従って操作します。

設定内容に問題がなければ，［詳細定義−［ジョブネットコネクタ］］ダイアログボックスが閉じ，ジョブネットコネクタが作成されます。

必要に応じて，手順5〜7を繰り返す。

この方法でジョブネットコネクタを作成した場合，接続先のジョブネットとして指定したルートジョブネット（対象がプランニンググループ直下のルートジョブネットである場合はプランニンググループ）に，ジョブネットコネクタ名などを定義する必要があります。

(2)　ジョブネットコネクタを自動生成する

ジョブネットコネクタを自動生成すると，ジョブネットコネクタの［接続先のジョブネット名］と，接続先のルートジョブネットまたはプランニンググループの［ジョブネットコネクタ名］を設定する手間が省けます。

注意事項

ジョブネットコネクタを自動生成できるのは，記憶元のルートジョブネットまたはプランニンググループと同じスケジューラーサービス内に限ります。記憶元のルートジョブネットまたはプランニンググループと異なるスケジューラーサービスにジョブネットコネクタを作成する場合は，「(1) ジョブネットコネクタを新規作成する」に示す手順で定義してください。

ジョブネットコネクタを自動生成する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ジョブネット定義］をクリックする。

［ジョブネット定義］が選択状態になります。

リストエリアで，ジョブコネクタを作成するジョブネットをクリックする。

クリックしたジョブネットが選択状態になります。

［編集］−［編集］を選択する。または，手順2で選択したジョブネットをダブルクリックする。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウが表示されます。

［排他編集］がチェックされた状態にする。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のツリーエリアで，接続先のルートジョブネットまたはプランニンググループをクリックし，［オプション］−［ジョブネットコネクタとして記憶］を選択する。

注意事項

接続先のルートジョブネットまたはプランニンググループは一つだけ選択してください。複数選択している場合，［オプション］−［ジョブネットコネクタとして記憶］を実行できません。

プランニンググループ配下のルートジョブネットを選択した場合，［オプション］−［ジョブネットコネクタとして記憶］を実行できません。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウで，［編集］−［ジョブネットコネクタの自動生成］を選択する。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアに，手順5で選択したルートジョブネットと同名のジョブネットコネクタが生成されます。

注意事項

記憶元のルートジョブネット，プランニンググループ配下のルートジョブネット，またはプランニンググループが次の状態にあるときは，ジョブネットコネクタを自動生成できません。

・実行登録されている（プランニンググループの場合を除く）

・ジョブネットコネクタが定義されている

・［接続範囲］で［別サービス］が指定されている

・すでにほかのジョブネットコネクタと接続するように指定されている

記憶元のルートジョブネットまたは接続先のルートジョブネットがリリース先ジョブネットのときは，ジョブネットコネクタを自動生成できません。

記憶元のユニットに対する操作権限がないときは，ジョブネットコネクタを自動生成できません。

マップエリアに生成されたジョブネットコネクタのアイコンをダブルクリックする。

［詳細定義−［ジョブネットコネクタ］］ダイアログボックスが表示されます。

［接続先のジョブネット名］には，手順5で選択したルートジョブネットまたはプランニンググループの完全名が設定されます。

必要に応じてジョブネットコネクタの定義を変更する。

必要に応じて，定義内容を変更します。

注意事項

ジョブネットコネクタを自動生成すると，手順5で選択したユニットとジョブネットコネクタの，実行順序制御関連の項目にそれぞれの情報が設定されます。そのため，ジョブネットコネクタのユニット名などを変更した場合，記憶元のユニットに設定された情報と整合性が取れなくなります。したがって，自動生成したジョブネットコネクタの定義内容を変更する場合は，必ず接続先のユニットの定義内容も見直してください。

［OK］ボタンをクリックする。

［詳細定義−［ジョブネットコネクタ］］ダイアログボックスが閉じます。

ジョブネットにジョブネットコネクタが定義されます。

必要に応じて，手順5〜9を繰り返す。

補足事項

対象がプランニンググループ直下のルートジョブネットの場合は，プランニンググループ側にジョブネットコネクタ名などを指定する必要があります。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのリストエリアに表示されているジョブネットコネクタをダブルクリックした場合，デフォルトでは［詳細定義−［ジョブネットコネクタ］］ダイアログボックスが表示されます。ダブルクリックしたときの動作は，［環境設定］ダイアログボックスの［エディタ・モニタ］タブで変更できます。変更方法については，「11.5.11 リストエリアでユニットをダブルクリックしたときの動作を変更する」を参照してください。

5.2.5　ジョブやジョブネットを関連づける

ジョブネットに定義したジョブ，ネストジョブネット，ジョブネットコネクタなどを関連づける手順を次に示します。

(1)　二つのユニットを関連づける

二つのユニットを関連づける手順を次に示します。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアに，関連づけしたいユニットが含まれるジョブネットを表示する。

［排他編集］がチェックされた状態にする。

関連線接続ボタンをクリックする。

関連線接続ボタンが選択状態になります。

先に実行するユニット，あとに実行するユニットの順でアイコンをクリックする。

アイコンは，クリックするたびに選択状態になります。

また，アイコン間に黒色または赤色の矢印が表示されます。

マップエリアの任意の位置でマウスをクリックする。

あとにクリックしたアイコンの選択が解除されます。

標準ボタンをクリックし，アイコンの関連づけを終了する。

標準ボタンが選択状態になります。

(2)　二つ以上のユニットを連続して関連づける

二つ以上のユニットを連続して関連づける手順を次に示します。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアに，関連づけしたいユニットが含まれるジョブネットを表示する。

［排他編集］がチェックされた状態にする。

関連線連続接続ボタンをクリックする。

関連線連続接続ボタンが選択状態になります。

1番目に実行するユニット，2番目に実行するユニット，3番目に実行するユニット...の順で，アイコンをクリックする。

アイコンはクリックするたびに選択状態になります。

また，アイコン間に黒色または赤色の矢印が表示されます。

マップエリアの任意の位置でマウスをクリックする。

最後にクリックしたアイコンの選択が解除されます。

標準ボタンをクリックし，アイコンの関連づけを終了する。

標準ボタンが選択状態になります。

(3)　一つのユニットから複数のユニットを関連づける

一つのユニットから複数のユニットを関連づける手順を次に示します。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアに，関連づけしたいユニットが含まれるジョブネットを表示する。

［排他編集］がチェックされた状態にする。

関連線接続ボタンをクリックする。

関連線接続ボタンが選択状態になります。

先に実行するユニットのアイコンをクリックする。

選択されたアイコンからマウスカーソルに向かって関連線が描画されます。

あとで実行するユニットのアイコンをマウスドラッグによって範囲指定で選択する。

範囲指定されたアイコンが，選択状態になります。

また，アイコン間に黒色または赤色の矢印が表示されます。

標準ボタンをクリックし，アイコンの関連づけを終了する。

標準ボタンが選択状態になります。

(4)　複数のユニットから一つのユニットを関連づける

複数のユニットから一つのユニットを関連づける手順を次に示します。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアに，関連づけしたいユニットが含まれるジョブネットを表示する。

［排他編集］がチェックされた状態にする。

関連線接続ボタンをクリックする。

関連線接続ボタンが選択状態になります。

先に実行する複数のユニットのアイコンを，次に示すどちらかの方法で選択する。

マウスドラッグによってアイコンを範囲指定する。

［Shift］キーを押しながら，ユニットをクリックする。

選択状態のアイコンに対して［Shift］キーを押しながら上記の操作をすると，選択状態を解除できます。

［Shift］キーを押して離す。すでに［Shift］キーを押していれば，［Shift］キーを離す。

選択されたアイコンからマウスカーソルに向かって関連線が描画されます。

選択されているユニットの次に実行させたいユニットのアイコンをクリックする。

一度に複数の関連線が設定されます。

標準ボタンをクリックし，アイコンの関連づけを終了する。

標準ボタンが選択状態になります。

(5)　判定ジョブと従属ユニットを関連づける

判定ジョブと従属ユニットを関連づける手順を次に示します。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアに，関連づけしたいユニットが含まれるジョブネットを表示する。

［排他編集］がチェックされた状態にする。

条件接続ボタンをクリックする。

条件接続ボタンが選択状態になります。

判定ジョブ，従属ユニットの順でアイコンをクリックする。

アイコンはクリックするたびに選択状態になります。

また，アイコン間に青色の両矢印が表示されます。

マップエリアの任意の位置でマウスをクリックする。

あとにクリックしたアイコンの選択が解除されます。

標準ボタンをクリックし，アイコンの関連づけを終了する。

標準ボタンが選択状態になります。

(6)　関連づけを解除する

関連づけを解除する手順を次に示します。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアに，関連づけを解除したいユニットが含まれるジョブネットを表示する。

［排他編集］がチェックされた状態にする。

関連線削除ボタンをクリックする。

関連線削除ボタンが選択状態になります。

接続を解除したいアイコン間の矢印または両矢印をクリックする。

関連線が消去されます。

関連線の削除時に確認メッセージを表示させるように設定している場合は，表示された確認メッセージの［はい］ボタンをクリックすると関連線が削除されます。

関連線の削除時に確認メッセージを表示させるかどうかの設定については，「11.5.16 関連線を削除するときに確認メッセージを表示する」を参照してください。

標準ボタンをクリックし，アイコンの関連づけを終了する。

標準ボタンが選択状態になります。

5.2.6　待ち合わせ条件を設定する

定義したジョブやジョブネットに対して，待ち合わせ条件を設定します。

待ち合わせ条件を設定する手順を次に示します。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアに，次のどちらかのジョブネットを表示する。

待ち合わせ条件を設定したいユニットがジョブネットの場合

待ち合わせ条件を設定したいジョブネットを表示します。

待ち合わせ条件を設定したいユニットがジョブネット以外の場合

待ち合わせ条件を設定したいユニットを含むジョブネットを表示します。

注意事項

待ち合わせ条件を設定できるユニットについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.2.5 待ち合わせ条件を使用したユニットの実行順序制御」を参照してください。

［排他編集］がチェックされた状態にする。

待ち合わせ条件を設定したいユニットのアイコンをクリックする。待ち合わせ条件を設定したいユニットがジョブネットの場合，ツリーエリアのジョブネットをクリックする。

クリックしたアイコン，またはジョブネットが選択状態になります。

［編集］−［待ち合わせ条件の設定］を選択する。

［待ち合わせ条件の設定］ダイアログボックスが表示されます。

待ち合わせ条件を定義する。

［待ち合わせ条件の設定］ダイアログボックスで，待ち合わせ条件を定義します。

注意事項

待ち合わせ対象ユニットとして，プランニンググループ配下の，ルートジョブネット以外のユニットを指定する場合，ルートジョブネット名を省略した形式で指定してください。

例えば，プランニンググループplangr配下のjobnet/job1を待ち合わせ対象ユニットとして指定する場合，ユニット完全名は/plangr/jobnet/job1ですが，「/plangr/job1」と指定します。

［OK］ボタンをクリックする。

［待ち合わせ条件の設定］ダイアログボックスが閉じます。

手順3で選択したユニットに待ち合わせ条件が設定されます。

手順3でアイコンを選択した場合は，アイコンに「W」が付加されます。

必要に応じて，［ジョブネットエディタ］ウィンドウのツリーエリア，マップエリア，またはリストエリアでジョブネットを選択して，［表示］−［待ち合わせ条件の設定一覧］を選択する。

［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウが表示されます。

待ち合わせ対象ユニットの定義不正の有無や，待ち合わせ条件の設定内容を確認します。

［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウの詳細については，「12.11 ［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウ」を参照してください。

注意事項

待ち合わせ条件を使用する場合，あらかじめセットアップが必要です。セットアップしていない場合，待ち合わせ条件は定義できますが，待ち合わせ条件付きユニットを実行するとすぐに異常終了します。

待ち合わせ条件のセットアップについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.1.8 待ち合わせ条件を使用するための設定」を参照してください。

補足事項

待ち合わせ対象ユニットは完全パスで指定します。そのため，開発用ホストでユニットを定義・テストしてから本番用ホストにコピーするような運用の場合，開発用ホストと本番用ホストでジョブネット階層が同一であれば，本番用ホストで待ち合わせ対象ユニットのパスを修正する必要はありません。

5.3　ユニットのコピー・移動・削除

この節では，ジョブネットに定義したユニットを編集（コピー，移動，および削除）する方法を説明します。

5.3.1　ユニットをコピーする

ジョブネットに定義したユニットをコピーする手順を次に示します。

(1)　ユニットだけをコピーする

ジョブネットに定義したユニットだけをコピーする手順を次に示します。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアに，コピーしたいユニットが含まれるジョブネットを表示する。

次に示すどれかの方法で，操作対象のユニットのアイコンを選択する。

一つだけ選択したい場合

アイコンをクリックする。

複数選択したい場合

マウスドラッグによってアイコンを範囲指定する。または，［Ctrl］キーを押しながらユニットをクリックする。

すべて選択したい場合

［編集］−［すべて選択］を選択する。または，［Ctrl］キーを押しながら［A］キーを押す。

なお，選択状態を解除したい場合，一つのアイコンを選択しているときは，そのアイコンをクリックします。複数アイコンを選択しているときは，［Ctrl］キーを押しながら選択状態のアイコンをクリックします。

［編集］−［コピー］を選択する。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアに，コピー先となるジョブネットを表示する。

［排他編集］がチェックされた状態にする。

［編集］−［貼り付け（関連線なし）］を選択する。

アイコンがコピーされます。コピー位置は，手順2で選択したアイコンの数によって異なります。

一つのアイコンを選択した場合

マップエリアで最後にクリックされた位置にコピーされます。

複数のアイコンを選択した場合

マップエリアで最後にクリックされた位置を基準に，コピー元と同じ配置でコピーされます。任意の位置にコピーしたい場合は，コピーしたい位置をクリックしてから，［編集］−［貼り付け（関連線なし）］を選択してください。

なお，コピー時は，ユニット名が重複しないようユニット名が変更されます。

注意事項

リリース登録されているルートジョブネット（リリース先ジョブネット）の配下には，次のユニットをコピーできません。

リモートジョブネット

起動条件

ジョブネットコネクタ

補足事項

ユニットをコピーすると，そのユニットに定義されている属性も同時にコピーされます。ただし，所有者およびJP1資源グループの設定はコピーされません。コピーして作成したユニット（コピー先ユニット）の所有者およびJP1資源グループの設定は，上位ユニットに上位ユニット属性継承機能を設定しているかどうかで異なります。

上位ユニットに上位ユニット属性継承機能を設定していない場合

　所有者：ユニットをコピーしたJP1ユーザーになります。

　JP1資源グループ：コピー元ユニットのJP1資源グループを維持します。

上位ユニットに上位ユニット属性継承機能を設定している場合

　所有者：コピー先ユニットの上位ユニットの所有者を継承します。

　JP1資源グループ：コピー先ユニットの上位ユニットのJP1資源グループを継承します。

上位ユニット属性継承機能については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　6.4.1(4) ユニットの新規作成，コピー，またはリリース登録時のアクセス権限」を参照してください。

ユニットのコピー時は，関連線は解除されます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のツリーエリアおよびリストエリア，［ジョブネットエディタ］ウィンドウのツリーエリアおよびリストエリアに表示されているユニットもコピーできます。

(2)　ユニットと関連線をコピーする

複数のユニットをコピーするとき，ユニット間の関連線もコピーする手順を次に示します。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアに，コピーしたいユニットが含まれるジョブネットを表示する。

次に示すどちらかの方法で，操作対象のユニットのアイコンを選択する。

複数選択したい場合

マウスドラッグによってアイコンを範囲指定する。または，［Ctrl］キーを押しながらユニットをクリックする。

すべて選択したい場合

［編集］−［すべて選択］を選択する。または，［Ctrl］キーを押しながら［A］キーを押す。

なお，選択状態を解除したい場合，［Ctrl］キーを押しながら選択状態のアイコンをクリックします。

［編集］−［コピー］を選択する。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアに，コピー先となるジョブネットを表示する。

［排他編集］がチェックされた状態にする。

［編集］−［貼り付け（関連線あり）］を選択する。

マップエリアで最後にクリックされた位置を基準に，コピー元と同じ配置でコピーされます。なお，コピー元と同じ配置でコピーできない場合は，コピー元と同じ配置でコピーできる位置からコピーされます。

なお，コピー時は，ユニット名が重複しないようユニット名が変更されます。

注意事項

ネストジョブネットをコピーすると，配下に定義されているユニットも同時にコピーされます。ただし，配下のユニットの定義情報については，［コピー］を実行した時点の情報ではなく，［貼り付け（関連線あり）］を実行した時点での情報がコピーされます。したがって，マップエリアでネストジョブネットを含む複数のユニットを選択してネストジョブネット配下にコピーすると，意図しない状態でユニットがコピーされるおそれがあります。

リリース登録されているルートジョブネット（リリース先ジョブネット）の配下には，次のユニットをコピーできません。

・リモートジョブネット

・起動条件

・ジョブネットコネクタ

補足事項

ユニットをコピーすると，そのユニットに定義されている属性も同時にコピーされます。ただし，所有者およびJP1資源グループの設定はコピーされません。コピーして作成したユニット（コピー先ユニット）の所有者およびJP1資源グループの設定は，上位ユニットに上位ユニット属性継承機能を設定しているかどうかで異なります。

上位ユニットに上位ユニット属性継承機能を設定していない場合

所有者：ユニットをコピーしたJP1ユーザーになります。

JP1資源グループ：コピー元ユニットのJP1資源グループを維持します。

上位ユニットに上位ユニット属性継承機能を設定している場合

所有者：コピー先ユニットの上位ユニットの所有者を継承します。

JP1資源グループ：コピー先ユニットの上位ユニットのJP1資源グループを継承します。

上位ユニット属性継承機能については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　6.4.1(4) ユニットの新規作成，コピー，またはリリース登録時のアクセス権限」を参照してください。

5.3.2　ユニットを移動する

ジョブネットに定義したユニットを別のジョブネットに移動する手順を次に示します。

(1)　ユニットだけを移動する

ジョブネットに定義したユニットだけを別のジョブネットに移動する手順を次に示します。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアに，移動したいユニットが含まれるジョブネットを表示する。

［排他編集］がチェックされた状態にする。

次に示すどれかの方法で，操作対象のユニットのアイコンを選択する。

一つだけ選択したい場合

アイコンをクリックする。

複数選択したい場合

マウスドラッグによってアイコンを範囲指定する。または，［Ctrl］キーを押しながらユニットをクリックする。

すべて選択したい場合

［編集］−［すべて選択］を選択する。または，［Ctrl］キーを押しながら［A］キーを押す。

なお，選択状態を解除したい場合，一つのアイコンを選択しているときは，そのアイコンをクリックします。複数アイコンを選択しているときは，［Ctrl］キーを押しながら選択状態のアイコンをクリックします。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウで，［編集］−［切り取り］を選択する。

移動先となるジョブネットを，［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアに表示する。

［排他編集］がチェックされた状態にする。

［編集］−［貼り付け（関連線なし）］を選択する。

アイコンが移動されます。移動位置は，手順3で選択したアイコンの数によって異なります。

一つのアイコンを選択した場合

マップエリアで最後にクリックされた位置に移動されます。

複数のアイコンを選択した場合

マップエリアで最後にクリックされた位置を基準に，コピー元と同じ座標位置に移動されます。任意の位置に移動したい場合は，移動したい位置をクリックしてから，［編集］−［貼り付け（関連線なし）］を選択してください。

なお，移動時は，ユニット名が重複しないようユニット名が変更されます。

注意事項

［切り取り］を実行したあとで，［ジョブネットエディタ］ウィンドウを閉じたり，排他編集を解除したりしても［貼り付け（関連線なし）］は実行できます。ただし，別の［ジョブネットエディタ］ウィンドウで排他編集されていたり，別のウィンドウから参照されていたりする場合，［貼り付け（関連線なし）］は実行できません。

［コピー］または［切り取り］を実行したユニットがジョブネットコネクタの場合，貼り付け先のジョブネットコネクタの［接続先のジョブネット］はそのままであるため，接続関係が成り立たなくなることがあります。［貼り付け（関連線なし）］の実行後に確認してください。

リリース登録されているルートジョブネット（リリース先ジョブネット）の配下には，次のユニットを移動できません。

・リモートジョブネット

・起動条件

・ジョブネットコネクタ

補足事項

ユニットの移動時は，そのユニットに定義されている属性も同時に移動されます。

(2)　ユニットと関連線を移動する

複数のユニットを移動するときに，ユニット間の関連線も移動する場合の手順を次に示します。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアに，移動したいユニットが含まれるジョブネットを表示する。

［排他編集］がチェックされた状態にする。

次に示すどちらかの方法で，操作対象のユニットのアイコンを選択する。

複数選択したい場合

マウスドラッグによってアイコンを範囲指定する。または，［Ctrl］キーを押しながらユニットをクリックする。

すべて選択したい場合

［編集］−［すべて選択］を選択する。または，［Ctrl］キーを押しながら［A］キーを押す。

なお，選択状態を解除したい場合，［Ctrl］キーを押しながら選択状態のアイコンをクリックします。

［編集］−［切り取り］を選択する。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアに，移動先となるジョブネットを表示する。

［排他編集］がチェックされた状態にする。

［編集］−［貼り付け（関連線あり）］を選択する。

マップエリアで最後にクリックされた位置を基準に，移動元と同じ配置で移動されます。なお，移動元と同じ配置で移動できない場合は，移動元と同じ配置で移動できる位置から移動されます。

なお，移動時は，ユニット名が重複しないようユニット名が変更されます。

注意事項

［切り取り］を実行したあとで，［ジョブネットエディタ］ウィンドウを閉じたり，排他編集を解除したりしても［貼り付け（関連線あり）］は実行できます。ただし，別の［ジョブネットエディタ］ウィンドウで排他編集されている場合，［貼り付け（関連線あり）］は実行できません。

リリース登録されているルートジョブネット（リリース先ジョブネット）の配下には，次のユニットを移動できません。

・リモートジョブネット

・起動条件

・ジョブネットコネクタ

補足事項

ユニットの移動時は，そのユニットに定義されている属性も同時に移動されます。

5.3.3　ユニットを削除する

ジョブネットに定義したユニットを削除する手順を次に示します。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアに，削除したいユニットが含まれるジョブネットを表示する。

［排他編集］がチェックされた状態にする。

次に示すどれかの方法で，操作対象のユニットのアイコンを選択する。

一つだけ選択したい場合

アイコンをクリックする。

複数選択したい場合

マウスドラッグによってアイコンを範囲指定する。または，［Ctrl］キーを押しながらユニットをクリックする。

すべて選択したい場合

［編集］−［すべて選択］を選択する。または，［Ctrl］キーを押しながら［A］キーを押す。

なお，選択状態を解除したい場合，一つのアイコンを選択しているときは，そのアイコンをクリックします。複数アイコンを選択しているときは，［Ctrl］キーを押しながら選択状態のアイコンをクリックします。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウで，［編集］−［削除］を選択する。

ユニットの削除を確認するメッセージダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。

アイコンが削除されます。

注意事項

別のウィンドウからユニットを参照している場合，［削除］は実行できません。

補足事項

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のツリーエリアおよびリストエリア，［ジョブネットエディタ］ウィンドウのツリーエリアおよびリストエリアに表示されているユニットも削除できます。

5.4　起動条件の設定

この節では，ジョブネットに起動条件を設定する方法を説明します。

起動条件を設定する手順を次に示します。

起動条件を設定したいルートジョブネットを，［ジョブネットエディタ］ウィンドウに表示する。

［排他編集］がチェックされた状態にする。

［編集］−［起動条件の設定］を選択する。

［詳細定義−［起動条件］］ダイアログボックスが表示されます。

起動条件の成立条件などを指定する。

［定義］タブで［OR］を選択すると，手順7〜9で指定する条件のうち，どれか一つの条件が成立した時点で，ジョブネットが起動されます。

［定義］タブで［AND］を選択すると，手順7〜9で指定する条件がすべて成立した時点で，ジョブネットが起動されます。

［OK］ボタンをクリックする。

［詳細定義−［起動条件］］ダイアログボックスが閉じます。

起動条件を定義するための仮想的なジョブネット（「.CONDITION」という名称のジョブネット）が作成され，ツリーエリアに表示されます。

ジョブネット「.CONDITION」をクリックする。

ジョブネット「.CONDITION」用のマップエリアが表示されます。

アイコンリストの［イベント］タブからイベントジョブアイコンをドラッグし，マップエリアにドロップする。

［詳細定義−［イベントジョブ］］ダイアログボックスが表示されます。

イベントジョブに属性などを定義する。

［OK］ボタンをクリックする。

［詳細定義−［イベントジョブ］］ダイアログボックスが閉じます。

必要に応じて，手順7〜9を繰り返す。

注意事項

起動条件を設定できるのは，ルートジョブネットだけです。ただし，リリース登録されているルートジョブネット（リリース先ジョブネット）には，起動条件を設定できません。

起動条件はルートジョブネットに対して一つだけ作成できます。複数作成できません。

補足事項

ジョブネット「.CONDITION」に定義するイベントジョブは，関連づけできません。

ジョブネット「.CONDITION」に設定した成立条件を確認または変更できます。［編集］−［起動条件の設定］を選択し，表示される［詳細定義−［起動条件］］ダイアログボックスで確認または変更します。

起動条件を削除する場合は，［編集］−［起動条件の削除］を選択します。

起動条件の設定の機能については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.4 起動条件の定義」を参照してください。

6　スケジュールの定義

この章では，JP1/AJS3 - Viewを使って，ジョブネットにスケジュールを定義する方法について説明します。ダイアログボックスで定義する項目の詳細については，「12. ウィンドウとダイアログボックス」を参照してください。

6.1　スケジュール定義に必要な作業

この節では，JP1/AJS3 - Viewを使ってジョブネットにスケジュールを定義するために必要な作業について説明します。

スケジュール定義に必要な作業は次の三つです。

ジョブグループにカレンダー情報を定義する。

JP1/AJS3 - Viewの［月間カレンダー編集］ウィンドウ，または［年間カレンダー編集］ウィンドウでジョブグループにカレンダー情報（運用日と休業日）を定義します。

カレンダー情報は，ジョブグループ単位で定義します。定義したカレンダー情報は，そのジョブグループ中のすべてのジョブネットに有効です。また，各ジョブネットにスケジュールを定義する際，ほかのジョブグループのカレンダー情報を使用するように指定することもできます。

ジョブグループ配下にジョブグループを定義した場合，上位のジョブグループから下位のジョブグループにカレンダー情報を引き継げるので，下位のジョブグループでのカレンダー情報の定義は任意です。

ジョブネットにスケジュールを定義する。

JP1/AJS3 - Viewの［スケジュールの設定］ダイアログボックス，および［スケジュールルール］ダイアログボックスで，ジョブネットにスケジュールを定義します。スケジュールとして，スケジュールの有効期限や，ジョブネットの実行開始日時，実行処理サイクル，使用するカレンダー情報などを定義します。

スケジュールはジョブネット単位で定義します。ただし，ネストジョブネットの場合は，上位のジョブネットのスケジュールルールを引き継ぐこともできるので，スケジュールルールの定義は任意です。

定義したスケジュールを確認する。

JP1/AJS3 - Viewの［マンスリースケジュール］ウィンドウで，定義したスケジュールを確認します。

6.2　カレンダー情報の定義

この節では，月単位または年単位でジョブグループにカレンダー情報を定義する方法を説明します。カレンダー情報の定義の機能については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.2 JP1/AJS3運用上のカレンダー定義」を参照してください。

カレンダー情報は，ajscalendarコマンドを使って定義することもできます。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajscalendar」を参照してください。

また，定義したカレンダー情報は，ほかのジョブグループ下のジョブネットからも参照できます。この設定方法については，「12.3.16 ［スケジュールの設定］ダイアログボックス」を参照してください。

6.2.1　月単位で定義する

月単位でカレンダー情報を定義する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［カレンダー定義］をクリックする。

［カレンダー定義］が選択状態になります。

ツリーエリアで，カレンダー情報を定義したいジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

［編集］−［カレンダー］を選択する。

当月の［月間カレンダー編集］ウィンドウが表示されます。当日の日付が黄色の字で表示されます。

選択したジョブグループの上位のジョブグループにカレンダー情報が定義してある場合，上位ジョブグループのカレンダー情報が［月間カレンダー編集］ウィンドウの背景色に反映されます。背景色は次のとおりです。

運用日：薄い緑色

休業日：橙色

未設定の日：白色

また，以前に週間標準値でカレンダー情報を定義した場合は，そのカレンダー情報が［月間カレンダー編集］ウィンドウの背景色に反映されます。背景色は次のとおりです。

運用日：薄い青色

休業日：薄い赤色

未設定の日：白色

当月の運用日，休業日を定義する。

次の順番で定義することを推奨します。

1. 週間標準値で曜日単位（すべての年月に有効）

2. カレンダーエリアの各曜日（その月だけ有効）

3. カレンダーエリアの各日付（その月だけ有効）

週間標準値の各曜日，カレンダーエリアの各曜日，およびカレンダーエリアの各日付をクリックすると，カレンダーエリアの該当個所の背景色が順番に切り替わります。背景色の切り替わる順番は次のとおりです。

週間標準値の各曜日

薄い赤色（休業日），薄い青色（運用日），白（未設定）

カレンダーエリアの各曜日

赤（休業日），青（運用日），白（未設定）

カレンダーエリアの各日付

赤（休業日），青（運用日），白（未設定）

なお，週間標準値と，各週および各日付の定義が異なる場合，各週および各日付での定義が優先されます。

必要に応じて，翌月のカレンダー情報を定義する。

定義する場合は，翌月ボタンをクリックし，表示されるウィンドウで翌月のカレンダー情報を定義します。

［ファイル］−［保存］を選択する。

定義した情報が保存されます。

［ファイル］−［閉じる］を選択する。

［月間カレンダー編集］ウィンドウが閉じます。

カレンダー情報の定義例

定義するカレンダーの内容は次のとおりです。

「20XX年は，年間を通じて毎週日曜日を休業日とする。ただし，当月（20XX年5月）だけは，土曜日も休業日とし，さらに月末（20XX年5月31日）も休業日とする。」

カレンダー情報の定義手順を次に示します。

カレンダーエリアの日曜日の列が薄い赤色で表示されるまで，週間標準値の日曜日の欄をクリックする。

カレンダーエリアの土曜日の列が赤色で表示されるまで，カレンダーエリアの土曜日の欄をクリックする。

カレンダーエリアの31日の欄が赤色で表示されるまで，カレンダーエリアの31日の欄をクリックする。

カレンダー情報定義後の，20XX年5月および6月のカレンダー情報を次に示します。

図6‒1　カレンダー情報

注意事項

カレンダー情報の定義は，業務量が少ない時間帯に変更してください。［月間カレンダー編集］ウィンドウでのカレンダー情報の保存中は，カレンダー情報を変更するジョブグループと同一のスケジューラーサービスに実行登録されているジョブネットの実行が抑止されるため，業務に影響を及ぼすおそれがあります。ただし，定義変更前に「監視中」状態になっている起動条件付きジョブネットについては，カレンダー情報の保存中に起動条件が成立しても実行されます。

補足事項

カレンダー情報は，複数のユーザーが同時に編集できます。その際は，最後に保存された情報が有効になります。

カレンダー情報を定義できる期間は，1994年1月〜2036年12月です。

週間標準値で定義した情報は，すべての年月（1994年1月〜2036年12月）に有効です。

［月間カレンダー編集］ウィンドウを使うと，1か月ごとにカレンダー情報を定義できますが，［年間カレンダー編集］ウィンドウを使うと，1年分のカレンダー情報を一つの画面上で定義できます。

ジョブグループのカレンダー情報の設定を省略した場合は，上位のジョブグループまたはスケジューラーサービスのカレンダー情報を参照します。上位ジョブグループ，スケジューラーサービスすべてのカレンダー情報の設定が省略されている場合は，運用日が仮定されます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）で［編集］−［カレンダー］を選択した場合に，［年間カレンダー編集］ウィンドウを表示させるように変更できます。詳細情報エリアの表示期間と合わせるため，［年間カレンダー編集］ウィンドウを表示させることを推奨します。変更方法については，「11.6.2 最初に表示するカレンダーの形式を指定する」を参照してください。

［月間カレンダー編集］ウィンドウについては，「12.14.5(1) ［月間カレンダー編集］ウィンドウの注意事項」もあわせて参照してください。

6.2.2　年単位で定義する

年単位でカレンダー情報を定義する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［カレンダー定義］をクリックする。

［カレンダー定義］が選択状態になります。

ツリーエリアで，カレンダー情報を定義したいジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

［編集］−［カレンダー］を選択する。

当月の［月間カレンダー編集］ウィンドウが表示されます。当日の日付が黄色の字で表示されます。

［表示］−［年間カレンダー編集］を選択する。

当年の［年間カレンダー編集］ウィンドウが表示されます。当日の日付が黄色の字で表示されます。

選択したジョブグループの上位のジョブグループにカレンダー情報が定義してある場合，上位ジョブグループのカレンダー情報が［年間カレンダー編集］ウィンドウの背景色に反映されます。背景色は次のとおりです。

運用日：薄い緑色

休業日：橙色

未設定の日：白色

また，以前に週間標準値でカレンダー情報を定義した場合は，そのカレンダー情報が［年間カレンダー編集］ウィンドウの背景色に反映されます。背景色は次のとおりです。

運用日：薄い青色

休業日：薄い赤色

未設定の日：白色

当年の運用日，休業日を定義する。

定義方法の詳細については，「6.2.1 月単位で定義する」を参照してください。

必要に応じて，翌年のカレンダー情報を定義する。

定義する場合は，翌年ボタンをクリックし，表示されるウィンドウで翌年のカレンダー情報を定義します。

［ファイル］−［保存］を選択する。

定義した情報が保存されます。

［ファイル］−［閉じる］を選択する。

［年間カレンダー編集］ウィンドウが閉じます。

注意事項

カレンダー情報の定義は，業務量が少ない時間帯に変更してください。［年間カレンダー編集］ウィンドウでのカレンダー情報の保存中は，カレンダー情報を変更するジョブグループと同一のスケジューラーサービスに実行登録されているジョブネットの実行が抑止されるため，業務に影響を及ぼすおそれがあります。ただし，定義変更前に「監視中」状態になっている起動条件付きジョブネットについては，カレンダー情報の保存中に起動条件が成立しても実行されます。

補足事項

カレンダー情報は，複数のユーザーが同時に編集できます。その際は，最後に保存された情報が有効になります。

カレンダー情報を定義できる期間は，1994年1月〜2036年12月です。

週間標準値で定義した情報は，すべての年月（1994年1月〜2036年12月）に有効です。

［年間カレンダー編集］ウィンドウで，［表示］−［月間カレンダー編集］を選択すると，［月間カレンダー編集］ウィンドウが表示されます。

年単位で定義した場合も月単位で定義した場合と同様，先頭の月は操作した月になります。

ジョブグループのカレンダー情報の設定を省略した場合は，上位のジョブグループまたはスケジューラーサービスのカレンダー情報を参照します。上位ジョブグループ，スケジューラーサービスすべてのカレンダー情報の設定が省略されている場合は，運用日が仮定されます。

［年間カレンダー編集］ウィンドウについては，「12.14.5(2) ［年間カレンダー編集］ウィンドウの注意事項」もあわせて参照してください。

6.3　スケジュールルールの定義

この節では，ジョブネットにスケジュールを定義する方法を説明します。スケジュールルールの機能については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.3 スケジュールの定義」を参照してください。

スケジュールは，ajschgnetコマンドを使って定義することもできます。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajschgnet」を参照してください。

6.3.1　スケジュールルールを新規に定義する

ジョブネットに，スケジュールを新規に定義する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［スケジュール定義］をクリックする。

［スケジュール定義］が選択状態になります。

リストエリアで，スケジュールを定義したいジョブネットのルートジョブネットをクリックする。

クリックしたルートジョブネットが選択状態になります。

次に示すどちらかの方法で，［スケジュールの設定］ダイアログボックスを表示する。

ルートジョブネットにスケジュールを定義したい場合

［編集］−［スケジュール］を選択する。

ネストジョブネットにスケジュールを定義したい場合

［編集］−［編集］を選択するか，またはルートジョブネットをダブルクリックする。表示される［ジョブネットエディタ］ウィンドウのツリーエリアで，操作対象のジョブネットをクリックし，［編集］−［スケジュール］を選択する。

［上位のジョブネットに依存する］がチェックされていない状態にする。

［スケジュールルール一覧］の［追加］ボタンをクリックする。

［スケジュールルール］ダイアログボックスが表示されます。

スケジュールルールの詳細を定義する。

［OK］ボタンをクリックする。

［スケジュールルール］ダイアログボックスが閉じます。

必要に応じて，手順5〜7を繰り返す。

［スケジュールの設定］ダイアログボックスで，［有効範囲］や［オプション］を指定する。

［OK］ボタンをクリックする。

［スケジュールの設定］ダイアログボックスが閉じます。

ジョブネットにスケジュールが定義されます。

補足事項

スケジュールは，複数のユーザーが同時に定義できます。その際は，最後に定義された情報が有効になります。

そのジョブネットが含まれるジョブグループに定義されたカレンダー情報ではなく，ほかの階層のジョブグループのカレンダー情報を使用することもできます。［スケジュールの設定］ダイアログボックスの［オプション］で，［他のジョブグループのカレンダーを参照］をチェックし，ジョブグループ名を指定します。ジョブグループ名の指定方法に関しては，「12.3.16 ［スケジュールの設定］ダイアログボックス」を参照してください。

6.3.2　定義済みのスケジュールルールを変更する

ジョブネットに定義済みのスケジュールルールを編集，コピー，および削除する手順を次に示します。

(1)　スケジュールルールを編集する

ジョブネットに定義済みのスケジュールルールを編集する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［スケジュール定義］をクリックする。

［スケジュール定義］が選択状態になります。

リストエリアで，スケジュールを定義したいジョブネットのルートジョブネットをクリックする。

クリックしたルートジョブネットが選択状態になります。

次に示すどちらかの方法で，［スケジュールの設定］ダイアログボックスを表示する。

ルートジョブネットにスケジュールを定義したい場合

［編集］−［スケジュール］を選択する。

ネストジョブネットにスケジュールを定義したい場合

［編集］−［編集］を選択するか，またはルートジョブネットをダブルクリックする。表示される［ジョブネットエディタ］ウィンドウのツリーエリアで，操作対象のジョブネットをクリックし，［編集］−［スケジュール］を選択する。

［スケジュールルール一覧］で，編集したいスケジュールルールをクリックする。

クリックしたスケジュールルールが選択状態になります。

［変更］ボタンをクリックする。

［スケジュールルール］ダイアログボックスが表示されます。

スケジュールルールの詳細を変更する。

［OK］ボタンをクリックする。

［スケジュールルール］ダイアログボックスが閉じます。

［スケジュールの設定］ダイアログボックスで，［OK］ボタンをクリックする。

［スケジュールの設定］ダイアログボックスが閉じます。

(2)　スケジュールルールをコピーする

ジョブネットに定義済みのスケジュールルールをコピーする手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［スケジュール定義］をクリックする。

［スケジュール定義］が選択状態になります。

リストエリアで，スケジュールを定義したいジョブネットのルートジョブネットをクリックする。

クリックしたルートジョブネットが選択状態になります。

次に示すどちらかの方法で，［スケジュールの設定］ダイアログボックスを表示する。

ルートジョブネットにスケジュールを定義したい場合

［編集］−［スケジュール］を選択する。

ネストジョブネットにスケジュールを定義したい場合

［編集］−［編集］を選択するか，またはルートジョブネットをダブルクリックする。表示される［ジョブネットエディタ］ウィンドウのツリーエリアで，操作対象のジョブネットをクリックし，［編集］−［スケジュール］を選択する。

［スケジュールルール一覧］で，コピーしたいスケジュールルールをクリックする。

クリックしたスケジュールルールが選択状態になります。

［コピー］ボタンをクリックする。

［スケジュールルール］ダイアログボックスが表示されます。

［ルール番号］に，スケジュールルール番号として使用していない値（1〜144で未使用の値）を入力する。さらに，その他のスケジュールルールの詳細を定義する。

［OK］ボタンをクリックする。

［スケジュールルール］ダイアログボックスが閉じます。

［スケジュールの設定］ダイアログボックスで，［OK］ボタンをクリックする。

［スケジュールの設定］ダイアログボックスが閉じます。

(3)　スケジュールルールを削除する

ジョブネットに定義済みのスケジュールルールを削除する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［スケジュール定義］をクリックする。

［スケジュール定義］が選択状態になります。

リストエリアで，スケジュールを定義したいジョブネットのルートジョブネットをクリックする。

クリックしたルートジョブネットが選択状態になります。

次に示すどちらかの方法で，［スケジュールの設定］ダイアログボックスを表示する。

ルートジョブネットにスケジュールを定義したい場合

［編集］−［スケジュール］を選択する。

ネストジョブネットにスケジュールを定義したい場合

［編集］−［編集］を選択するか，またはルートジョブネットをダブルクリックする。表示される［ジョブネットエディタ］ウィンドウのツリーエリアで，操作対象のジョブネットをクリックし，［編集］−［スケジュール］を選択する。

［スケジュールルール一覧］で，削除したいスケジュールルールをクリックする。

クリックしたスケジュールルールが選択状態になります。［Ctrl］キーまたは［Shift］キーを押しながらスケジュールルールをクリックすると，複数のスケジュールルールを選択できます。

［削除］ボタンをクリックする。

スケジュールルールの削除を確認するメッセージダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。

選択状態のスケジュールルールが削除されます。

［OK］ボタンをクリックする。

［スケジュールの設定］ダイアログボックスが閉じます。

6.3.3　開始時刻が一定間隔のスケジュールルールをまとめて定義する

開始時刻が一定間隔のスケジュールルールをまとめて定義するには，繰り返し設定を使用します。繰り返し設定を使用すると，基準となるスケジュールルールの開始時刻から，指定した最終の開始時刻までの間で，一定間隔のスケジュールをまとめて定義できます。

繰り返し設定の手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［スケジュール定義］をクリックする。

［スケジュール定義］が選択状態になります。

リストエリアで，スケジュールを定義したいジョブネットのルートジョブネットをクリックする。

クリックしたルートジョブネットが選択状態になります。

次に示すどちらかの方法で，［スケジュールの設定］ダイアログボックスを表示する。

ルートジョブネットにスケジュールを定義したい場合

［編集］−［スケジュール］を選択する。

ネストジョブネットにスケジュールを定義したい場合

［編集］−［編集］を選択するか，またはルートジョブネットをダブルクリックする。表示される［ジョブネットエディタ］ウィンドウのツリーエリア，マップエリア，またはリストエリアで，操作対象のジョブネットをクリックし，［編集］−［スケジュール］を選択する。

［上位のジョブネットに依存する］がチェックされていない状態にする。

スケジュールルールを変更またはコピーして定義する場合，［スケジュールルール一覧］で，変更またはコピーしたいスケジュールルールをクリックする。

クリックしたスケジュールルールが選択状態になります。

スケジュールルールを追加して定義する場合は，この手順は不要です。

［追加］ボタン，［変更］ボタン，または［コピー］ボタンをクリックする。

［スケジュールルール］ダイアログボックスが表示されます。

スケジュールルールの詳細を定義する。

基準となるスケジュールルールを定義します。

［繰り返し］ボタンをクリックする。

［スケジュールルールの繰り返し設定］ダイアログボックスが表示されます。

繰り返し設定の詳細を定義する。

補足事項

手順7で，基準となるスケジュールルールの［開始時刻］を絶対時刻で指定している場合，［スケジュールルールの繰り返し設定］ダイアログボックスの［最終開始時刻］も絶対時刻として扱われます。［開始時刻］を相対時刻で入力している場合，［最終開始時刻］も相対時刻として扱われます。

［OK］ボタンをクリックする。

［スケジュールルールの繰り返し設定］ダイアログボックスが閉じます。

［スケジュールルール］ダイアログボックスで，［OK］ボタンをクリックする。

スケジュールルールの追加を確認するメッセージダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。

［スケジュールルール］ダイアログボックスが閉じて，［スケジュールの設定］ダイアログボックスの［スケジュールルール一覧］にスケジュールルールが追加されます。

［スケジュールの設定］ダイアログボックスで，［OK］ボタンをクリックする。

［スケジュールの設定］ダイアログボックスが閉じます。

繰り返し設定によるスケジュールルールの定義例

定義するスケジュールルールは次のとおりです。

「10:00から13:00の間で，60分おきにスケジュールルールを定義する。」

繰り返し設定でスケジュールルールをまとめて定義する場合，基準となるスケジュールルールを追加またはコピーして新しく定義する方法と，基準となるスケジュールルールを定義済みのスケジュールルールを編集して定義する方法の2とおりがあります。それぞれの方法で，定義されるスケジュールルールの数が異なります。

基準となるスケジュールルールを追加またはコピーして新しく定義する方法

［スケジュールの設定］ダイアログボックスで，［追加］ボタンまたは［コピー］ボタンをクリックして，［スケジュールルール］ダイアログボックスを表示させる。

［開始時刻］を10:00に設定する。

［スケジュールルールの繰り返し設定］ダイアログボックスの［開始間隔］を60分，［最終開始時刻］を13:00に設定する。

この方法でまとめて定義されるスケジュールルールは，基準となるスケジュールルールを含めて，開始時刻が10:00，11:00，12:00および13:00の四つです。

基準となるスケジュールルールを定義済みのスケジュールルールを編集して定義する方法

［スケジュールの設定］ダイアログボックスで，［変更］ボタンをクリックして，［スケジュールルール］ダイアログボックスを表示させる。

［開始時刻］を10:00に設定する。

［スケジュールルールの繰り返し設定］ダイアログボックスの［開始間隔］を60分，［最終開始時刻］を13:00に設定する。

この方法でまとめて定義されるスケジュールルールは，開始時刻が11:00，12:00，および13:00の三つです。

注意事項

繰り返し設定は，JP1/AJS3 - View 09-50以降の場合に使用できます。

繰り返し設定で定義されるスケジュールルールの個数が144個を超える場合，144個だけ定義されます。

繰り返し設定で定義されるスケジュールルールの内容には，［スケジュールルール］ダイアログボックスで設定したスケジュールルールから引き継がれる項目と自動設定される項目があります。

自動設定される項目を，次の表に示します。

表6‒1　繰り返し設定で定義したスケジュールルールで自動設定される項目

項番

タブ名

自動設定される項目

自動設定される内容

1

−

［ルール番号］

未使用のスケジュールルール番号

2

−

［リンクするルール番号］

［ルール番号］と同じ値※1

3

［基本］

［開始時刻］の［時］，［分］

基準となるスケジュールルールで設定されている［開始時刻］を，［スケジュールルールの繰り返し設定］ダイアログボックスで設定した［開始間隔］でずらした時刻

4

［起動条件の有効範囲］の［時間］で［絶対時刻］を選択したときの［時］，［分］

基準となるスケジュールルールで設定されている，［起動条件の有効範囲］の［時間］の［絶対時刻］を，［スケジュールルールの繰り返し設定］ダイアログボックスで設定した［開始間隔］でずらした時刻※2

5

［遅延監視］

［開始遅延監視］で［絶対時刻］を選択したときの［時］，［分］

基準となるスケジュールルールで設定されている，［開始遅延監視］の［絶対時刻］を，［スケジュールルールの繰り返し設定］ダイアログボックスで設定した［開始間隔］でずらした時刻※2

6

［終了遅延監視］で［絶対時刻］を選択したときの［時］，［分］

基準となるスケジュールルールで設定されている，［終了遅延監視］の［絶対時刻］を，［スケジュールルールの繰り返し設定］ダイアログボックスで設定した［開始間隔］でずらした時刻※2

（凡例）

−：該当しない。

注※1

繰り返し設定でネストジョブネットのスケジュールルールを定義する場合，［リンクするルール番号］は［ルール番号］と同じ値が自動で割り振られます。スケジュールルールを関連づける上位ジョブネットの番号に合わせて修正してください。

注※2

47時59分に達した場合，以降の時刻はすべて47時59分になります。

補足事項

繰り返し設定を途中でやめる場合は，［スケジュールルールの繰り返し設定］ダイアログボックスの［繰り返し設定］で，［しない］を選択して，［OK］ボタンをクリックしてください。

繰り返し設定で新しく定義されるスケジュールルールの開始時刻は，［最終開始時刻］に設定した時刻と同じか，それよりも早い時刻になります。例えば，基準になるスケジュールルールを追加で定義して，［開始時刻］を10:00に設定し，［スケジュールルールの繰り返し設定］ダイアログボックスの［開始間隔］を60分，［最終開始時刻］を13:15に設定すると，開始時刻が10:00，11:00，12:00，および13:00のスケジュールルールが新しく定義されます。

6.3.4　上位ジョブネットのスケジュールルールを引き継ぐ

ネストジョブネットの場合に，上位ジョブネットと同じスケジュールルールを定義する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［スケジュール定義］をクリックする。

［スケジュール定義］が選択状態になります。

リストエリアで，スケジュールを定義したいジョブネットのルートジョブネットをクリックする。

クリックしたルートジョブネットが選択状態になります。

［編集］−［編集］を選択する。または，ルートジョブネットをダブルクリックする。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウが表示されます。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのツリーエリアで，操作対象のネストジョブネットをクリックし，［編集］−［スケジュール］を選択する。

［スケジュールの設定］ダイアログボックスが表示されます。

［スケジュールルール一覧］の［上位のジョブネットに依存する］がチェックされた状態にする。

［スケジュールルール一覧］およびボタン類が不活性表示され，操作できない状態になります。

［有効範囲］や［オプション］を指定する。

［OK］ボタンをクリックする。

［スケジュールの設定］ダイアログボックスが閉じます。

注意事項

上位ジョブネットの設定値を引き継げるのは，スケジュールルールだけです。［有効範囲］や［オプション］は，各ジョブネットで設定する必要があります。

補足事項

ルートジョブネットの場合，［上位のジョブネットに依存する］は不活性表示され，操作できません。

6.3.5　上位ジョブネットのスケジュールルールをコピーする

ネストジョブネットに上位ジョブネットのスケジュールルールをコピーする手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［スケジュール定義］をクリックする。

［スケジュール定義］が選択状態になります。

リストエリアで，スケジュールを定義したいジョブネットのルートジョブネットをクリックする。

クリックしたルートジョブネットが選択状態になります。

［編集］−［編集］を選択する。または，ルートジョブネットをダブルクリックする。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウが表示されます。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのツリーエリアで，操作対象のネストジョブネットをクリックし，［編集］−［スケジュール］を選択する。

［スケジュールの設定］ダイアログボックスが表示されます。

［上位をコピー］ボタンをクリックする。

上位ジョブネットのスケジュールルールのコピーを確認するメッセージダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。

上位ジョブネットのスケジュールルールがコピーされます。

［OK］ボタンをクリックする。

［スケジュールの設定］ダイアログボックスが閉じます。

注意事項

コピー先のネストジョブネットにスケジュールルールが設定されている場合，設定されているスケジュールルールは失われます。

上位ジョブネットの次の設定項目はコピーできません。

・［スケジュールルール一覧］の［リンクするルール番号］

・［オプション］の［排他スケジュール］で指定した排他ジョブネット名

補足事項

次の条件をどちらも満たしている場合に，［上位をコピー］ボタンをクリックできます。

・ネストジョブネットを選択して，［スケジュールの設定］ダイアログボックスを表示した場合

・［上位のジョブネットに依存する］がチェックされていない場合

上位ジョブネットで［上位のジョブネットに依存する］がチェックされている場合，さらに上位のスケジュールルールを参照します。最終的には，ルートジョブネットのスケジュールルールまで参照します。

6.3.6　上位ジョブネットのスケジュールルールをリンクする

ネストジョブネットに上位ジョブネットのスケジュールルールをリンクする手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［スケジュール定義］をクリックする。

［スケジュール定義］が選択状態になります。

リストエリアで，スケジュールを定義したいジョブネットのルートジョブネットをクリックする。

クリックしたルートジョブネットが選択状態になります。

［編集］−［編集］を選択する。または，ルートジョブネットをダブルクリックする。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウが表示されます。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのツリーエリアで，操作対象のジョブネットをクリックし，［編集］−［スケジュール］を選択する。

［スケジュールの設定］ダイアログボックスが表示されます。

［上位のジョブネットに依存する］がチェックされていない状態にする。

［スケジュールルール一覧］の［追加］ボタンをクリックする。

［スケジュールルール］ダイアログボックスが表示されます。

［ルール番号］および［リンクするルール番号］を定義する。

［ルール番号］

ルール番号を指定します。

［リンクするルール番号］

スケジュールルールを関連づける上位ジョブネットのルール番号を指定します。

［OK］ボタンをクリックする。

［スケジュールルール］ダイアログボックスが閉じます。

6.4　定義したスケジュールの確認

この節では，定義したスケジュールを確認する方法について説明します。この方法を実施することで，未登録ユニットに定義したスケジュールから生成される実行予定を，［マンスリースケジュール］ウィンドウで確認できます。

未登録ユニットの実行予定は，次の条件を満たす場合だけ表示できます。

接続先JP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-10以降

JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-10以降

接続先JP1/AJS3 - ManagerのDB構成が標準構成または標準構成（ISAMレス構成）

未登録ユニットの実行予定を確認する手順を次に示します。

ツリーエリアまたはリストエリアで，未登録のルートジョブネットを含むジョブグループまたは未登録のジョブネットをクリックする。

クリックしたジョブグループ，またはジョブネットが選択状態になります。

［表示］−［マンスリースケジュール］を選択する。

［マンスリースケジュール］ウィンドウが表示されます。

なお，機能メニューで［スケジュール定義］を選択している場合は，［マンスリースケジュール − スケジュール定義確認用］ウィンドウが表示されます。

未登録ユニットの実行予定を示す三角が表示されていない場合，［表示］−［未登録の実行スケジュール］をチェックする。

［マンスリースケジュール］ウィンドウに，未登録ユニットの実行予定が，三角で表示されます。次回からは，［マンスリースケジュール］ウィンドウを開くと，自動的に未登録ユニットの実行予定が表示されるようになります。この設定は，［マンスリースケジュール］ウィンドウと［マンスリースケジュール − スケジュール定義確認用］ウィンドウで，共通に保存されます。

表示される［マンスリースケジュール − スケジュール定義確認用］ウィンドウを次に示します。

図6‒2　［マンスリースケジュール − スケジュール定義確認用］ウィンドウ

スケジュールエリアおよび実行結果リストで，実行スケジュールを確認する。

スケジュールエリアおよび実行結果リストについて，次に説明します。

スケジュールエリア

スケジュールエリアには，ジョブネットの1世代分の実行予定を表す三角が表示されます。三角は「未登録」状態のアイコン表示色（デフォルト：指定なし）で表示されます。［環境設定］ダイアログボックス（［全般］タブ）の［保留予定］で［表示する］を設定している場合，保留属性を設定しているユニットの実行予定は，「保留」状態のアイコン表示色（デフォルト：黄色）で表示されます。三角の色は，［環境設定］ダイアログボックスで変更できます。色の変更については，「12.3.42 ［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。

未登録ユニットの実行予定が表示される期間は，［マンスリースケジュール］ウィンドウを開いた実行日，または表示を更新した実行日の基準時刻からです。選択したジョブネットの開始日時が，［マンスリースケジュール］ウィンドウを開いた実行日，または表示を更新した実行日の基準時刻よりも前の日時の場合，実行予定は表示されません。

スケジュールエリアの三角をクリックし，［表示］−［詳細情報］を選択すると，［詳細スケジュール］ダイアログボックスが表示されます。

表示月変更ボタンをクリックすることで，前月または翌月の情報を表示させることもできます。

実行結果リスト

未登録ユニットの実行予定は，デフォルトでは実行結果リストには表示されません。未登録ユニットの実行予定を実行結果リストに表示する方法については，「11.9.8 未登録ユニットの実行予定を実行結果リストに表示する」を参照してください。

未登録ユニットの実行予定を表示する設定をしている場合，実行結果リストには，ツリーエリアで選択状態のジョブネットまたはジョブの情報が一覧で表示されます。表示される情報は，ユニット名，開始日時，終了日時（常に「−（ハイフン）」），および状態（常に「未登録」）です。

スケジュールエリアの三角をクリックすると，実行結果リストの対応する情報の行が選択状態になります。

日付エリアの日付や曜日の部分をクリックして選択枠を移動させると，選択枠内にあるすべての三角の情報が実行結果リストに表示されます。

実行予定の確認例

ジョブネット「net01」の実行予定の確認例を次に示します。

図6‒3　ジョブネットの実行予定の確認例

注意事項

ジョブネットが2日間にわたって実行される場合，実行開始日にだけ実行状態が表示されます。JP1/AJS3 - Managerで48時間スケジュールを設定していて，実行開始時刻が24:00以降のジョブネットを表示した場合も，スケジュール上の実行日に実行予定が表示されます。

未登録ユニットの実行予定の表示では，実行シミュレーションはされません。定義したスケジュール情報を確認できるように，開始日時や開始予定日時は，スケジュール定義の情報がそのまま表示されます。先行・後続，または上位・下位ユニットがある場合でも，ユニットの順序性は考慮しません。ユニットの実行順序と開始日時が異なる例を次に示します。

図6‒4　先行ユニット・後続ユニットのスケジュール定義と，算出される開始日時の例

図6‒5　上位ユニット・下位ユニットのスケジュール定義と，算出される開始日時の例

なお，JP1/AJS3 - Viewの［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブで，［マンスリー実行シミュレーション］−［シミュレーションの有無］を［行う］に設定していても，未登録ユニットの実行予定の表示では，実行シミュレーションはされません。

実行シミュレーションについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.4.2(2) 実行シミュレーション」を参照してください。

未登録ユニットの実行予定を表示するには，次のすべてのユニットに対する参照権限が必要です。参照権限がない場合，実行予定は表示されません。

・選択したルートジョブネット，および配下のユニット

・［スケジュールの設定］ダイアログの［排他スケジュール］−［排他ジョブネット名］で設定したジョブネット

・［スケジュールの設定］ダイアログの［他のジョブグループのカレンダーを参照］−［ジョブグループ名］で設定したジョブグループ

未登録ユニットの実行スケジュールは，JP1/AJS3サービス起動時の環境変数TZで設定されたタイムゾーンに基づいて計算されます。そのため，JP1/AJS3サービス起動時のタイムゾーンと異なるタイムゾーンを指定してジョブネットを登録する場合，未登録ユニットのスケジュールと実際に登録される実行スケジュールが異なります。タイムゾーンの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.1 システムのタイムゾーンについて検討する」を参照してください。

複数のジョブネットを含むジョブグループを選択して［マンスリースケジュール］ウィンドウを開き，一部のジョブネットに対して次に示す操作をした場合，操作をしたジョブネットの表示だけが更新されます。

・スケジュール情報の定義を変更する

・全世代を実行登録解除する

・確定登録済みのルートジョブネットの全世代を実行中止する

表示が更新されたジョブネットは，［マンスリースケジュール］ウィンドウを開いた実行日ではなく，操作した実行日の基準時刻から実行予定が表示されます。

例えば，実行登録済みの複数のジョブネットを含むジョブグループを選択して1月1日に［マンスリースケジュール］ウィンドウを開き，一度も表示を更新しないで1月3日になったとします。1月3日に，一部のジョブネットの全世代を実行登録解除した場合，そのジョブネットは「未登録」状態になるため，1月3日以降の実行予定が三角で表示されます。このとき，1月1日および1月2日の実行予定は表示されません。ただし，同じ［マンスリースケジュール］ウィンドウに表示されているほかのジョブネットは［マンスリースケジュール］ウィンドウを開いた1月1日からの実行予定が表示されます。

プランニンググループを選択してスケジュール情報を表示する場合，スケジュールエリア，および実行結果リストには，プランニンググループの下にあるユニットのスケジュール情報が統合されて，次のように表示されます。

・同じ日に確定実行登録済みのユニットのスケジュール情報だけが複数含まれている場合

スケジュールエリア：確定実行登録を表す丸が表示される。

実行結果リスト：複数のユニットのうち，開始日時の遅いユニットが選択されて，表示される。

・同じ日に未登録のユニットおよび確定実行登録済みのユニットのスケジュール情報が，両方含まれている場合

スケジュールエリア：確定実行登録を表す丸が表示される。

実行結果リスト：確定実行登録された複数のユニットのうち，開始日時の遅いユニットが選択されて，表示される。

・同じ日に未登録のユニットのスケジュール情報だけが複数含まれている場合

スケジュールエリア：未登録を表す三角が表示される。

実行結果リスト：複数のユニットのうち，開始日時の遅いユニットが選択されて，表示される。

補足事項

スケジュールエリアに実行予定が表示されない場合は，次の操作を試してください。

［編集］−［スケジュール］を選択し，次の設定内容を変更する。

・スケジュールルール

・有効範囲

・排他ジョブネット

・参照するカレンダー

［表示］−［最新情報に更新］を選択し，最新の情報を表示する。

［マンスリースケジュール］ウィンドウの情報は，自動的には更新されません。

［表示］−［表示月変更］−［指定月］を選択，または表示月変更ボタンをクリックし，実行予定がある月の情報をウィンドウに表示する。

［マンスリースケジュール］ウィンドウには，一月分の情報だけが表示されます。表示された期間に実行予定が存在しない場合，実行予定が生成される期間に表示範囲を設定してください。

［オプション］−［フィルタ］を選択し，［実行待ち］または［保留中］をチェックする。

フィルタの設定を有効にしている場合，未登録ユニットの実行予定もフィルタの対象となります。［実行待ち］または［保留中］を非表示にしているときは，実行予定は表示されないことがあります。

7　ジョブネットの実行

この章では，JP1/AJS3 - Viewを使って，ジョブネットを実行登録する方法，およびジョブネットの実行登録を解除する方法について説明します。ダイアログボックスで定義する項目の詳細については，「12. ウィンドウとダイアログボックス」を参照してください。

7.1　ジョブネットの実行登録

ジョブネット定義，およびそのジョブネットへのスケジュール定義が完了したら，次はジョブネットを実行します。ジョブネットを実行するためには，ルートジョブネットを実行登録します。ルートジョブネット中のネストジョブネットは，ルートジョブネットと同時に実行登録されます。ネストジョブネット単体では実行登録できません。

ジョブネットをどのように実行させたいかによって，実行登録の方法が異なります。ジョブネットの実行登録方法には，3種類あります。ジョブネットの実行方法と，実行登録方法との関係を次の表に示します。ジョブネットの実行の機能については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4. 業務の実行」を参照してください。

表7‒1　ジョブネットの実行方法と実行登録方法との関係

ジョブネットの実行方法

実行登録方法

ジョブネットに定義したスケジュールに従って実行させたい。

計画実行登録

ジョブネットを登録した時点に定義されているスケジュールに従って，一定期間，確実に実行させたい（登録後のスケジュールやカレンダーの変更は無視したい）。

確定実行登録

ジョブネットに定義したスケジュールを無効にし，すぐに実行させたい。

即時実行登録

注意事項

ルートジョブネット以外のジョブネットは実行登録できません。

プランニンググループ中のルートジョブネットは，確定実行登録してください。計画実行登録および即時実行登録はできません。

以前に計画実行登録し，次回実行予定がある状態のジョブネットをさらに実行登録することはできません。

実行登録したいジョブネットを表示している［ジョブネットエディタ］ウィンドウが開いている場合，［排他編集］はチェックされていない状態にしてください。

7.1.1　ジョブネットの計画実行登録

ジョブネットを計画実行登録する手順を次に示します。

なお，ジョブネットは，ajsentryコマンドを使って計画実行登録することもできます。ajsentryコマンドには-s，または-fオプションを必ず指定してください。指定しなかった場合は，-sオプションが仮定されます。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsentry」を参照してください。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［実行登録］をクリックする。

［実行登録］が選択状態になります。

ツリーエリアで，計画実行登録したいジョブネットを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

操作対象のルートジョブネットをクリックし，［操作］−［実行登録］を選択する。

［実行登録］ダイアログボックスが表示されます。

［Ctrl］キーまたは［Shift］キーを押しながらルートジョブネットをクリックすると，一度に複数のルートジョブネットを選択できます。このように操作対象のルートジョブネットを複数選択した場合，選択したすべてのルートジョブネットに対して［実行登録］ダイアログボックスは一つ表示されます。

［登録方法］で［計画実行］を選択し，計画実行登録のオプションを定義する。

［OK］ボタンをクリックする。

［実行登録］ダイアログボックスが閉じます。

ジョブネットが実行登録されます。なお，手順3で操作対象のルートジョブネットを複数選択した場合，選択したすべてのルートジョブネットに対して同じ設定で実行登録されます。

ジョブネットの実行が，定義されたスケジュールに従って開始されます。

補足事項

［実行登録］ダイアログボックスは，次のウィンドウからも表示できます。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

7.1.2　ジョブネットの確定実行登録

ジョブネットを確定実行登録する手順を次に示します。

なお，ジョブネットは，ajsentryコマンドを使って確定実行登録することもできます。ajsentryコマンドには，次のどれかのオプションを，必ず指定してください。

-dオプション

-tオプション

-bおよび-eオプション

-pオプション

-pオプションに指定する予定情報ファイルは，ajsscheduleコマンドで作成できます。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsentry」を参照してください。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［実行登録］をクリックする。

［実行登録］が選択状態になります。

ツリーエリアで，確定実行登録したいジョブネットを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

操作対象のルートジョブネットをクリックし，［操作］−［実行登録］を選択する。

［実行登録］ダイアログボックスが表示されます。

［Ctrl］キーまたは［Shift］キーを押しながらルートジョブネットをクリックすると，一度に複数のルートジョブネットを選択できます。このように操作対象のルートジョブネットを複数選択した場合，選択したすべてのルートジョブネットに対して［実行登録］ダイアログボックスは一つ表示されます。

［登録方法］で［確定実行］を選択し，確定実行登録のオプションを定義する。

プランニンググループ中のルートジョブネットの場合，［確定期間］を必ず指定してください。また，［未来世代数］は指定しないでください。

［OK］ボタンをクリックする。

［実行登録］ダイアログボックスが閉じます。

ジョブネットが実行登録されます。なお手順3で操作対象のルートジョブネットを複数選択した場合，選択したすべてのルートジョブネットに対して同じ設定で実行登録されます。

ジョブネットの実行が，定義されたスケジュールに従って開始されます。

補足事項

［実行登録］ダイアログボックスは，次のウィンドウからも表示できます。

・［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ

・［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［確定期間］に指定した期間が「nか月」を超えている場合，登録の際に［OK］ボタンをクリックすると警告メッセージが表示されます。「nか月」は独自に設定できます。詳細については，「12.3.22 ［実行登録］ダイアログボックス」を参照してください。なお，デフォルトは「制限なし」です。

7.1.3　ジョブネットの即時実行登録

ジョブネットを即時実行登録する手順を次に示します。

なお，ジョブネットは，ajsentryコマンドを使って即時実行登録することもできます。ajsentryコマンドには-nオプションを必ず指定してください。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsentry」を参照してください。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［実行登録］をクリックする。

［実行登録］が選択状態になります。

即時実行登録したいジョブネットを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

操作対象のルートジョブネットをクリックし，［操作］−［実行登録］を選択する。

［実行登録］ダイアログボックスが表示されます。

［Ctrl］キーまたは［Shift］キーを押しながらルートジョブネットをクリックすると，一度に複数のルートジョブネットを選択できます。このように操作対象のルートジョブネットを複数選択した場合，選択したすべてのルートジョブネットに対して［実行登録］ダイアログボックスは一つ表示されます。

［登録方法］の［即時実行］を選択し，即時実行登録のオプションを定義する。

［OK］ボタンをクリックする。

［実行登録］ダイアログボックスが閉じます。

ジョブネットが実行登録されます。

なお，手順3で操作対象のルートジョブネットを複数選択した場合，選択したすべてのルートジョブネットに対して同じ設定で実行登録されます。

起動条件を利用する場合，すぐに起動条件待ち状態になります。起動条件を利用しない場合，ジョブネットの実行がすぐに開始されます。

注意事項

JP1/AJS3では，次回実行予定がないジョブネットについては複数実行登録できます。即時実行登録したジョブネットには次回実行予定がないため，ジョブネットが即時実行登録済みであっても，再度，即時実行登録できます。

補足事項

［実行登録］ダイアログボックスは，次のウィンドウからも表示できます。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

7.2　実行登録時のマクロ変数の指定

実行登録時にマクロ変数を指定する手順を次に示します。

なお，ajsentryコマンドを使って実行登録時にマクロ変数を指定することもできます。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsentry」を参照してください。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［実行登録］をクリックする。

［実行登録］が選択状態になります。

ツリーエリアで，実行登録したいジョブネットを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

操作対象のルートジョブネットをクリックし，［操作］−［実行登録］を選択する。

［実行登録］ダイアログボックスが表示されます。

［Ctrl］キーまたは［Shift］キーを押しながらルートジョブネットをクリックすると，一度に複数のルートジョブネットを選択できます。このように操作対象のルートジョブネットを複数選択した場合，選択したすべてのルートジョブネットに対して［実行登録］ダイアログボックスは一つ表示されます。

登録方法とオプションを指定する。

［引き継ぎ］ボタンをクリックする。

［引き継ぎ情報］ダイアログボックスが表示され，選択したジョブネットの引き継ぎ情報一覧が表示されます。引き継ぎ情報がない場合，空白で表示されます。

次に示すどちらかの操作を実行する。

引き継ぎ情報を追加したい場合

［追加］ボタンをクリックする。

引き継ぎ情報を変更または削除したい場合

該当する引き継ぎ情報を選択して，［変更］または［削除］ボタンをクリックする。

［追加］または［変更］ボタンをクリックした場合，［引き継ぎ情報の登録］ダイアログボックスが表示されます。

［追加］または［変更］ボタンをクリックした場合，［引き継ぎ情報の登録］ダイアログボックスの［変数名］にマクロ変数名を，［引き継ぎ情報］に引き継ぎ情報を指定する。

［変数名］で［...］ボタンをクリックすると［変数使用状況］ダイアログボックスが表示され，対象のマクロ変数を選択できます。

［OK］ボタンをクリックする。

［引き継ぎ情報の登録］ダイアログボックスが閉じます。

［OK］ボタンをクリックする。

［実行登録］ダイアログボックスが閉じます。

ジョブネットが実行登録されます。なお，手順3で操作対象のルートジョブネットを複数選択した場合，選択したすべてのルートジョブネットに対して同じ設定で実行登録されます。

補足事項

マクロ変数は，次のウィンドウから表示した［実行登録］ダイアログボックスでも指定できます。

・［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ

・［マンスリースケジュール］ウィンドウ

リモートジョブネットの実行登録時には，マクロ変数を指定できません。

［追加］ダイアログボックス（ルートジョブネット用）でもマクロ変数を指定できます。

7.3　実行登録の解除

ジョブネットの実行登録を解除する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［登録解除］をクリックする。

［登録解除］が選択状態になります。

ツリーエリアで，実行登録を解除したいジョブネットを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

操作対象のルートジョブネットをクリックし，［操作］−［登録解除］を選択する。

［登録解除］ダイアログボックスが表示されます。

［Ctrl］キーまたは［Shift］キーを押しながらルートジョブネットをクリックすると，一度に複数のルートジョブネットを選択できます。このように操作対象のルートジョブネットを複数選択した場合，選択したすべてのルートジョブネットに対して［登録解除］ダイアログボックスは一つ表示されます。

［解除方法］を選択する。

［期間指定］を選択した場合は，登録解除する期間などを指定します。

［OK］ボタンをクリックする。

［登録解除］ダイアログボックスが閉じます。

ジョブネットの実行登録が解除されます。なお手順3で操作対象のルートジョブネットを複数選択した場合，選択したすべてのルートジョブネットに対して同じ設定で登録解除されます。

注意事項

ネストジョブネット単体では，実行登録を解除できません。ネストジョブネットを登録解除する場合は，ルートジョブネットを登録解除してください。

実行中および監視中状態のジョブネットは，実行登録を解除できません。

補足事項

［登録解除］ダイアログボックスは，次のウィンドウからも表示できます。

・［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ

・［マンスリースケジュール］ウィンドウ

ジョブネットの配布先で，配布されたジョブネットを回復する場合，操作を始める前に，必ずジョブネットの実行登録を解除しておいてください。

起動条件を使用して実行を開始したジョブネットの実行登録を解除する場合は，［マンスリースケジュール］ウィンドウの実行結果リストで，状態が「監視中」または「実行中」となっているルートジョブネットの実行を強制終了したあと，実行登録を解除してください。

8　ジョブネットやジョブの監視

この章では，JP1/AJS3 - Viewを使って，ジョブネットやジョブを監視する方法について説明します。ダイアログボックスで定義する項目の詳細については，「12. ウィンドウとダイアログボックス」を参照してください。

8.1　ジョブネットやジョブの監視の概要

ジョブネットやジョブの監視方法について説明します。

ジョブネットを実行登録すると，ジョブネットの実行予定および実行状態を日単位，または月単位で確認できます。実行が開始されたジョブネットについては，実行状態に加えて進行状況，実行開始日時，実行終了日時なども確認できます。同様に，実行登録されたジョブネット中のジョブについても，実行予定および実行状態を確認できます。このとき，実行予定および実行状態は，状態によって決められた色で表示されます。

ジョブネットやジョブの実行状態はマップ上でも（ジョブネットを定義したときと同じ形式で）確認できます。

なお，ジョブネットやジョブの実行予定および実行状態は，ajsshowコマンドで確認することもできます。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsshow」を参照してください。

ジョブネットやジョブの監視機能については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　6. 業務の監視」を参照してください。

注意事項

各ウィンドウの表示内容は，表示情報を取得した瞬間の情報です。そのため，表示情報の取得中に状態が変化すると，表示されている情報が現時点の値と異なっていたり，エラーになったりすることがあります。その場合は，ウィンドウの表示内容を更新したり，コマンドを再実行したりして対処してください。

8.2　実行状況を監視する

ジョブネットの実行状況を確認する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

［ステータス監視］が選択状態になります。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のツリーエリアで，実行状況を確認したいジョブネットを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

リストエリアで実行状況を確認したいジョブネットをクリックする。

クリックしたジョブネットが選択状態になります。

［表示］ボタンをクリックする。

詳細情報エリアに，手順3で選択したジョブネットの情報が世代ごとに一覧で表示されます。

詳細情報エリアで，ジョブネットの実行状況を確認する。

詳細情報エリアには次に示す世代が表示されます。

当日に実行する世代

前日以前の世代のうち，最後に終了した世代

翌日以降の世代のうち，最初に実行する世代（ただし擬似予定は対象外）

「閉塞」状態の世代

表示される各項目については，「12.3.1 画面構成」を参照してください。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の画面と基本的な操作方法については，「4.2 画面と基本操作」も参照してください。

8.3　進行状況を監視する

監視対象日のルートジョブネット，ルートリモートジョブネット，またはプランニンググループの進行状況を確認する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［サマリー監視］をクリックする。

［サマリー監視］が選択状態になります。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）が表示されます。

［設定］ボタンをクリックする。

［監視対象選択］ダイアログボックスが表示されます。

［監視対象選択］ダイアログボックスの［監視可能ユニット］で，進行状況を確認したいジョブネットを管理するジョブグループの左横の［＋］をクリックする。

ジョブグループ配下のジョブネットが表示されます。

監視対象のジョブネットを選択し，［追加］ボタンをクリックする。

［選択ユニット一覧］に監視対象のジョブネットが表示されます。スケジューラーサービスや階層が異なるジョブネットも監視対象として追加できます。また，ジョブグループを選択して［追加］ボタンをクリックすると，選択したジョブグループ直下のジョブネットおよびプランニンググループが［選択ユニット一覧］に表示されます。

［OK］ボタンをクリックする。

［監視対象選択］ダイアログボックスが閉じます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）の監視対象一覧に，監視対象ジョブネットの情報が表示されます。

監視対象一覧でジョブネットの進行状況を確認する。

表示される情報について次に説明します。

終了予定日時

配下のユニットの先行／後続関係や，過去の実行所要時間の平均値を使用して算出された終了予定日時のシミュレーション結果が，［終了予定日時］に表示されます。

一度も正常終了していないジョブネットの終了予定日時は，［初回実行時間］で設定された時間を使って算出されます。［初回実行時間］の設定方法については，「11.4.13 初回実行時間を設定する」を参照してください。

監視対象日に実行予定の世代が複数ある場合は，それぞれの世代に対してシミュレーションされ，その中で最も未来の終了予定日時が表示されます。

このシミュレーションには，ジョブネットコネクタの使用による接続先ジョブネットの実行時間，保留，起動条件が成立した場合の実行世代の滞留などは考慮されません。また，リリース先ジョブネットの終了予定日時のシミュレーションには，リリース元ジョブネットの情報は引き継がれません。

進捗度

進捗度（単位：％）は，次の式で算出されます。

進捗度=（各種ユニットの終了状態ユニットの数）/（監視対象日に実行予定のユニットの数）＊100

ここでの「各種ユニットの終了状態ユニットの数」とは，［実績/予定］に表示される実績ユニット数のことです。また，「監視対象日に実行予定のユニットの数」とは，［実績/予定］に表示される予定ユニット数のことです。

終了状態と見なせるユニットの状態は，［進捗度］ドロップダウンリストから選択できます。

監視対象日に実行予定の世代が複数ある場合，進捗度は，すべての実行予定の世代数を基に算出されます。

状態分布

配下のユニットの状態が分類されて，一覧で表示されます。

監視対象日に実行予定の世代が複数ある場合，すべての世代の結果が合計されて表示されます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）の画面と基本的な操作方法については，「4.2 画面と基本操作」も参照してください。

注意事項

JP1/AJS3 - Viewを起動した日以外を監視対象日に指定したい場合は，［監視対象日］で日付を指定してください。ただし，日付の変更途中で自動更新処理が実行されると，意図しない日付の情報が表示されるおそれがあります。そのため，監視対象日を変更する場合は，［自動更新一時停止］をチェックして，あらかじめ自動更新を一時的に停止しておいてください。

監視対象のジョブネットまたはプランニンググループ配下にアクセス権限がないユニットが一つでもあると，ルートジョブネットまたはプランニンググループごと監視対象から除かれます。そのため，監視対象ユニットおよび配下のユニットすべてに参照権限を与えておいてください。

補足事項

画面の更新処理が頻繁に実行されると，サーバへの負荷が大きくなります。サーバへの負荷を減らしたい場合は，［自動更新一時停止］をチェックして自動更新を一時的に停止してください。

監視対象に設定できるユニットの数は，最大100個です。最大数はカスタマイズできます。カスタマイズの方法については，「11.4.14 監視対象ユニットの最大数を変更する」を参照してください。

監視対象のルートジョブネットをサスペンドして，配下にユニットを追加，または削除した場合，追加，または削除されたユニットは監視対象に含まれません。

監視対象一覧に追加したユニットの情報は，ユーザー共通プロファイルにアップロード・ダウンロードすることで，JP1ユーザー共通の設定情報として使用できます。ユーザー共通プロファイルについては，「11.1.2 ユーザー共通プロファイルの利用」を参照してください。

8.4　1日単位で監視する

ジョブネットやジョブの実行予定または実行状態を日単位で確認する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

［ステータス監視］が選択状態になります。

ツリーエリアで，実行予定または実行状態を確認したいジョブネットを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

操作対象のジョブネットのルートジョブネットをクリックし，［表示］−［デイリースケジュール］−［階層表示］または［全ジョブ表示］を選択する。

ジョブネットやジョブについて確認したい場合

［階層表示］を選択します。選択すると［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウが表示されます。

ジョブネット中のすべてのジョブだけについて確認したい場合

［全ジョブ表示］を選択します。選択すると［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウが表示されます。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウおよび［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウを次に示します。

図8‒1　［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ

図8‒2　［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウ

スケジュールエリアおよび実行結果リストで，ジョブネットやジョブの実行予定または実行状態を確認する。

スケジュールエリアおよび実行結果リストについて次に説明します。

スケジュールエリアには，ジョブネットやジョブの1世代分の実行を表す四角が表示されます。四角は次の情報を表します。

・四角の両端：実行開始時刻と実行終了時刻

・四角の幅：実行時間

・四角の色：実行予定・実行状態

四角の色の意味については，「12.7 ［デイリースケジュール］ウィンドウ」を参照してください。また，四角の色は，［環境設定］ダイアログボックスで変更できます。色の変更については，「12.3.42 ［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。

実行結果リストには，ツリーエリアで選択状態のジョブネットまたはジョブの情報（名称，実行開始日時，実行終了日時，実行予定・実行状態）が一覧で表示されます。スケジュールエリアの選択枠内の情報が表示されます。四角をクリックすると，実行結果リストの対応する情報の行が選択状態で表示されます。

なお，日付や時刻の部分をクリックすると，選択枠内にあるすべての四角の情報が表示されます。

スケジュールエリアの選択枠を移動させて，過去や未来の情報を表示することもできます。選択枠を移動するには，選択枠を移動したい位置でクリックします。

表示日変更ボタンをクリックすることで，前日または翌日の情報を表示させることもできます。

各実行世代について，スケジュールを確認できます。スケジュールエリアの四角，または実行結果リストの行をクリックし，［表示］−［詳細情報］を選択すると，［詳細スケジュール］ダイアログボックスが表示されます。

一つのジョブネットが同時期に多重起動された場合，スケジュールエリアでは，四角が重複して表示されます。この場合，四角の色は最新の世代の予定・状態・結果に従って表示されます。

実行開始遅延または実行終了遅延が発生した場合は，スケジュールエリアの四角の上辺と下辺が太線で表示されます。

実行予定の確認例

ジョブネット「net01」の実行予定の確認例を次に示します。

図8‒3　ジョブネットの実行予定の確認例（日単位での確認）

注意事項

計画実行登録したジョブネットおよび未来世代数を指定して確定実行登録したジョブネットの場合，ジョブネットの実行予定を擬似的に生成して表示します。擬似的に生成した実行予定に対して，日時変更などはできません。また，擬似予定の生成時，次の指定を無効にしています。

ジョブネットの多重起動（多重起動可能として扱います）

スケジューリング方式（多重スケジュールとして扱います）

イベントジョブなどの実行開始が予測できない場合は，待ち時間を0として算出します。

なお，擬似予定は実行結果リストには表示されません。

補足事項

スケジュールエリアおよび実行結果リストに実行予定・実行状態が表示されない場合は，次の操作を試してください。

［表示］−［最新情報に更新］を選択し，最新の情報を表示する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウの表示は，［更新間隔の設定］ダイアログボックスで指定した時間間隔で更新されます。表示を自動更新する場合でも，最低30秒間隔で更新されます。したがって，直前に実行登録したジョブネットの情報や，直前に変更したスケジュール情報がウィンドウに反映されない場合があります。

［表示］−［サイズ変更］を選択し，1時間の表示幅を広げたり，時間表示を24時間表示から48時間表示に変えたりする。

［サイズ変更］ダイアログボックスの［横幅］に［小］を設定していると，1回の実行時間が短いジョブネットを1時間に複数回実行させた場合などは，スケジュールエリアに表示される四角が見えにくくなることがあります。

また，実行開始時刻が24:00以降になる場合，24時間表示では実行予定・実行状態が表示されません。実行開始時刻を相対時刻で指定している場合は，48時間表示を使用してください。

［表示］−［表示日変更］−［指定日］を選択，または表示日変更ボタンをクリックし，実行予定がある日の情報をウィンドウに表示する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウには，通常，当日についての情報が表示されます。当日について，そのジョブネットが含まれるジョブグループに定義された基準時刻から24時間分，または48時間分の実行予定または実行状態が表示されます。したがって，当日に実行予定がない場合，実行予定がウィンドウに表示されないため，実行予定がある日の情報をウィンドウに表示する必要があります。

8.5　1か月単位で監視する

ジョブネットやジョブの実行予定または実行状態を月単位で確認する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

［ステータス監視］が選択状態になります。

ツリーエリアで，実行予定または実行状態を確認したいジョブネットを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

操作対象のジョブネットのルートジョブネットをクリックし，［表示］−［マンスリースケジュール］を選択する。

次に示す［マンスリースケジュール］ウィンドウが表示されます。

図8‒4　［マンスリースケジュール］ウィンドウ

スケジュールエリアおよび実行結果リストで，ジョブネットやジョブの実行予定または実行状態を確認する。

スケジュールエリアおよび実行結果リストについて次に説明します。

スケジュールエリアには，ジョブネットの1世代分の実行を表す四角，および丸が表示されます。ジョブネットが計画実行登録または即時実行登録された場合は四角が，確定実行登録された場合は丸が表示されます。四角および丸の色は，ジョブネットの実行予定・実行状態を表します。四角および丸の色の意味については，「12.7 ［デイリースケジュール］ウィンドウ」を参照してください。また，四角および丸の色は，［環境設定］ダイアログボックスで変更できます。色の変更については，「12.3.42 ［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。

一つのジョブネットが1日間に複数回実行された場合，スケジュールエリアの四角および丸は，その日の最後の実行世代の状態を表します。

実行結果リストには，ツリーエリアで選択状態のジョブネットまたはジョブの情報（名称，実行開始日時，実行終了日時，実行予定・実行状態）が一覧で表示されます。四角または丸をクリックすると，実行結果リストの対応する情報の行が選択状態で表示されます。

なお，日付や曜日の部分をクリックすると，選択枠内にあるすべての四角または丸の情報が表示されます。

スケジュールエリアの選択枠を移動させて，過去や未来の情報を表示することもできます。選択枠を移動するには，選択枠を移動したい位置でクリックします。

表示月変更ボタンをクリックすることで，前月または翌月の情報を表示させることもできます。

各実行世代について，スケジュールを確認できます。スケジュールエリアの四角か丸，または実行結果リストの行をクリックし，［表示］−［詳細情報］を選択すると，［詳細スケジュール］ダイアログボックスが表示されます。

実行開始遅延または実行終了遅延が発生した場合は，スケジュールエリアの四角または丸の枠が太線で表示されます。

実行予定・実行状態の確認例

ジョブネット「net01」の実行予定・実行状態の確認例を次に示します。

図8‒5　ジョブネットの実行予定・実行状態の確認例（月単位での確認）

注意事項

ジョブネットが二日間にわたって実行される場合，実行開始日にだけ実行状態が表示されます。JP1/AJS3 - Managerで48時間スケジュールを設定していて，実行開始時刻が24:00以降のジョブネットを表示した場合も，スケジュール上の運用日に実行予定が表示されます。このような場合にユニットの状態を確認するには，［デイリースケジュール］ウィンドウを使用してください。

計画実行登録したジョブネットおよび未来予定数を設定して確定実行登録したジョブネットの場合，ジョブネットの実行予定を擬似的に生成して表示します。擬似的に生成した実行予定に対して，日時変更などはできません。また，擬似予定の生成時，次の指定を無効にしています。

・ジョブネットの多重起動（多重起動可能として扱います）

・スケジューリング方式（多重スケジュールとして扱います）

イベントジョブなどの実行開始が予測できない場合は，待ち時間を0として算出します。

なお，擬似予定は実行結果リストには表示されません。

補足事項

スケジュールエリアおよび実行結果リストに実行予定・実行状態が表示されない場合は，次の操作を試してください。

［表示］−［最新情報に更新］を選択し，最新の情報を表示する。

［マンスリースケジュール］ウィンドウの情報は，自動的には更新されません。

［表示］−［表示月変更］−［指定月］を選択，または表示月変更ボタンをクリックし，実行予定がある月の情報をウィンドウに表示する。

［マンスリースケジュール］ウィンドウには，通常，当月についての情報が表示されます。つまり，当月について，そのジョブネットが含まれるジョブグループに定義された基準日からの実行予定・実行状態が表示されます。したがって，当月に実行予定がない場合，実行予定がウィンドウに表示されないため，実行予定がある月の情報をウィンドウに表示する必要があります。

8.6　マップ形式で監視する

ジョブネットやジョブの実行予定または実行状態を［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップ上で（ジョブやジョブネットを定義したときと同じ形式で）確認できます。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示するには，次の方法があります。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウから表示する方法

実行中のジョブネットの状態や，ジョブネットの次回実行予定，実行結果を確認したい場合は，この方法で表示してください。

コマンドで表示する方法

実行中のジョブネットの状態や，ジョブネットの次回実行予定，実行結果を確認したい場合は，この方法で表示してください。

［デイリースケジュール］ウィンドウまたは［マンスリースケジュール］ウィンドウから表示する方法

次回以降の実行予定や過去の実行結果を確認したい場合は，この方法で表示してください。

それぞれの手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウから表示する

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

［ステータス監視］が選択状態になります。

ツリーエリアで，実行状態を確認したいジョブネットを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

操作対象のジョブネットのルートジョブネットをクリックし，［表示］−［ジョブネットモニタ］−［状態］または［結果］を選択する。

実行中のジョブネットの状態や，ジョブネットの次回実行予定を確認したい場合は［状態］を，すでに実行が終了しているジョブネットの結果を確認したい場合は［結果］を選択します。

次に示す［ジョブネットモニタ］ウィンドウが表示されます。

図8‒6　［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

マップエリアおよびリストエリアで，ジョブネットやジョブの実行状態を確認する。

マップエリアのアイコンの色の意味については，「12.9 ［ジョブネットモニタ］ウィンドウ」および「12.3.42 ［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。なお，アイコンの色は，［環境設定］ダイアログボックスで変更できます。

リストエリアには，マップエリアで表示されているジョブまたはジョブネットの情報（名称，コメント，ユニット種別，実行状態，遅延状態）が一覧で表示されます。マップエリアとリストエリアのジョブまたはジョブネットの選択状態は，常に一致します。

［表示］−［リストエリア］−［最小化］を選択すると，リストエリアを最小化できます。最小化したリストエリアを元に戻すには，［表示］−［リストエリア］−［元のサイズに戻す］を選択します。

なお，マップエリアまたはリストエリアで，ジョブまたはジョブネットをダブルクリックすると，［モニタ詳細］ダイアログボックスが表示されます。ただし，マップエリアでネストジョブネットをダブルクリックした場合は，マップエリアがネストジョブネット配下のユニットを表示するように切り替わります。

コマンドで表示する

次のコマンドを実行します。

ajs [-a ログイン情報ファイル名]
　　{-l 実行ID | -m { state | result }}
　　-n ジョブネットまたはジョブの完全名
　　-v monitor

「ログイン情報ファイル名」には，［ログイン］画面で入力するユーザー名，パスワード，接続ホスト名が指定されたログイン情報ファイル名を指定します。「実行ID」では，［ジョブネットモニタ］ウィンドウで表示する世代の実行IDを指定します。「state|result」では，［ジョブネットモニタ］ウィンドウで表示するジョブネットの状態を指定します。「ジョブネットまたはジョブの完全名」では，［ジョブネットモニタ］ウィンドウで表示するジョブネットやジョブの完全名を指定します。

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajs」を参照してください。

［デイリースケジュール］ウィンドウまたは［マンスリースケジュール］ウィンドウから表示する

［デイリースケジュール］ウィンドウまたは［マンスリースケジュール］ウィンドウを表示する。

スケジュールエリアに，ジョブネットやジョブの1世代分の実行を表す四角が表示されます。

必要に応じて，表示している時間帯を変更する。

表示している時間帯を実行状態を確認したい時間帯に変更する場合は，［表示］−［表示日変更］または［表示月変更］を選択するか，表示日変更ボタンまたは表示月変更ボタンで変更してください。

スケジュールエリアで，実行状態を確認したいスケジュールを示す四角をクリックする。

クリックした四角の示すスケジュールが，実行結果リストに表示されます。

クリックした四角が擬似予定の場合，実行結果リストにスケジュール情報は表示されません。

実行結果リストで確認したいスケジュールをクリックする。

クリックした行が選択状態になります。

［表示］−［ジョブネットモニタ］を選択する。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウが表示されます。マップエリアおよびリストエリアで，ジョブネットやジョブの実行状態を確認します。

補足事項

上記の［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）から［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示する手順およびコマンドで表示する手順では，次の場合に次回実行予定が確認できません。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアの［状態］で，実行中，監視中または再実行での保留中を表示しているジョブネットがある場合

当日分を表示する設定にしている場合※で，当日のジョブネットが実行終了し，次回実行予定が次の日以降に設定されているとき，または，当日に実行予定や実行結果がなく，次回実行予定が次の日以降に設定されているとき

注※

当日分を表示する場合，環境設定パラメーターVIEWSTATUSRANGEで設定します。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

次回実行予定を確認するには，次のどちらかの方法を実行してください。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウを再表示する

［モニタ詳細−［ジョブネット］］ダイアログボックス（［モニタ詳細−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス）を表示する

それぞれの方法を実行する手順を，次に説明します。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウを再表示する

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

［ステータス監視］が選択状態になります。

ツリーエリアで，次回実行予定を確認したいジョブネットを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

操作対象のジョブネットをクリックし，［表示］−［ジョブネットモニタ］−［次回予定］を選択する。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウが表示されます。

［モニタ詳細−［ジョブネット］］ダイアログボックス（［モニタ詳細−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス）を表示する

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

［ステータス監視］が選択状態になります。

ツリーエリアで，次回実行予定を確認したいジョブネットを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

操作対象のジョブネットをクリックし，［表示］−［詳細情報］−［次回予定］を選択する。

［モニタ詳細−［ジョブネット］］ダイアログボックス（［モニタ詳細−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス）が表示されます。［開始予定日時］で次回実行予定を確認できます。

9　ジョブネット実行登録後の操作

この章では，JP1/AJS3 - Viewを使って，ジョブネット実行登録後にできる操作について説明します。ダイアログボックスで定義する項目の詳細については，「12. ウィンドウとダイアログボックス」を参照してください。

9.1　ジョブネット実行登録後にできる操作

ジョブネットの実行が開始したあとでも，ジョブネットのスケジュールを変更したり，ジョブネットやジョブの実行を制御したりできます。例えば，実行状態を監視している間に異常が発見された場合などには，ジョブネットの実行を中断したり，強制終了したりできます。実行を中断したり，強制終了したりしたジョブネットについては，任意のジョブネットやジョブから再実行することもできます。

どのような制御ができるのかを，ジョブネットの場合とジョブの場合に分けて次の表に示します。

表9‒1　制御できること

項番

制御の内容

ジョブネットの場合

ジョブの場合

1

実行予定を追加する。

○

×

2

実行開始日時を一時的に変更・変更解除する。

○

×

3

実行予定をすぐに実行する。

○

×

4

実行を一時的に中止する。

○

○

5

実行を保留設定・保留解除する。

○

○

6

遅延監視日時を一時的に変更・変更解除する。

○

×

7

実行優先順位を一時的に変更する。

○

×

8

実行を中断する。

○

×

9

実行を強制終了する。

○

○

10

再実行する。

○

○

11

状態を変更する。

×

○

12

登録中の定義を変更する。

○

○

13

運用中のジョブネットの定義を計画的に切り替える。

○

×

14

実行順序の制御方式を変更する。

○

×

15

待ち合わせ条件の設定を一時的に変更する。

○

○

16

一時変更の操作情報を再操作する。

○

○

（凡例）

○：制御できる。

×：制御できない。

この節では，ジョブネットのスケジュールを変更したり，ジョブネットやジョブの実行を制御したりする方法を説明します。［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウを使った操作を中心に説明しますが，同様の操作が別のウィンドウからできる場合もあります。詳細については，操作の説明の補足事項を参照してください。

また，［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウではできない操作もあります。その場合，操作できるウィンドウを使った操作方法を説明します。

注意事項

実行登録後に［詳細定義］ダイアログボックスで定義内容を変更することで，ジョブネットやジョブの実行を制御できます。ただし，ルートジョブネットの状態によっては，定義内容を変更しても有効にならないユニット定義情報があります。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　7.4 実行登録中にユニット定義情報を変更する」を参照してください。

9.2　ジョブネットの実行予定を追加する

ルートジョブネットに確定スケジュールを追加する手順を次に示します。

なお，ルートジョブネットの実行予定はajsentryコマンドで，ルートジョブネット以外のジョブネットの実行予定はajsplanコマンドで追加することもできます。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsentry」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsplan」を参照してください。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

［ステータス監視］が選択状態になります。

ツリーエリアで，実行予定を追加したいジョブネットを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

操作対象のルートジョブネットをクリックし，［表示］−［デイリースケジュール］−［階層表示］を選択する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウが表示されます。

ツリーエリアで，操作対象のルートジョブネットをクリックする。

クリックしたルートジョブネットが選択状態になります。

［操作］−［追加］を選択する。

［追加］ダイアログボックスが表示されます。

ルートジョブネットの実行予定を追加する。

［OK］ボタンをクリックする。

［追加］ダイアログボックスが閉じます。

ルートジョブネットの実行予定が追加されます。

スケジュールエリアの，手順6で指定した日時に四角が表示されます。四角は，実行開始待ち状態を表す空色（デフォルト色）で表示されます。

実行結果リストにも，変更が反映されます。

注意事項

ルートジョブネットに実行予定世代を追加できるのは，確定実行登録している場合，または計画実行登録していて「未計画」状態の場合だけです。追加した実行予定については，ルートジョブネットおよびネストジョブネットともにスケジュール定義は無視されます。また，起動条件付きジョブネットに実行予定を追加すると，起動条件監視をしないで即時に実行されます。

補足事項

ジョブネットの実行予定は，次のウィンドウからも追加できます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

9.3　ジョブネットの実行開始日時を一時的に変更する

ジョブネットの実行開始日時を一時的に変更する手順，および変更を解除する手順を説明します。

なお，ジョブネットの実行開始日時は，ajsplanコマンドで一時的に変更・変更解除することもできます。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsplan」を参照してください。

9.3.1　ジョブネットの実行開始日時を変更する

ジョブネットの実行開始日時を一時的に変更する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

［ステータス監視］が選択状態になります。

ツリーエリアで，実行開始日時を変更したいジョブネットを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

操作対象のジョブネットのルートジョブネットをクリックし，［表示］−［デイリースケジュール］−［階層表示］を選択する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウが表示されます。

ツリーエリアで，操作対象のジョブネットをクリックする。

クリックしたジョブネットが選択状態になります。

手順4で選択したジョブネットについて，スケジュールエリアで，実行開始日時を変更したい四角をクリックする。または，実行結果リストで，実行開始日時を変更したい行をクリックする。

［操作］−［計画一時変更］−［日時変更］を選択する。

［日時変更］ダイアログボックスが表示されます。

ジョブネットの実行開始日時を変更する。

［OK］ボタンをクリックする。

［日時変更］ダイアログボックスが閉じます。

ジョブネットの実行開始日時が一時的に変更されます。

スケジュールエリアの四角は，手順7で指定した日時に移動します。四角は，実行開始待ち状態を表す空色（デフォルト色）で表示されます。

実行結果リストにも，変更が反映されます。

ジョブネットの実行開始日時を一時変更する場合の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.5.3 ジョブネットの実行日時を一時変更する」を参照してください。

注意事項

実行開始日時を変更できるのは，「開始時刻待ち」，「先行終了待ち」，「保留中」状態などの実行が開始していないジョブネットです。終了しているジョブネットに対して日時変更した場合は，再実行時に日時変更が有効になります。

ajsplanコマンドを使用する場合，実行IDまたは登録番号を指定すれば，終了しているジョブネットに対して日時変更できます。

操作対象がリリース先ジョブネットの場合，次の操作はできません。

・「適用中」状態のジョブネット定義の実行開始日時をリリース日時以降に変更する。

・「リリース待ち」状態のジョブネット定義の実行開始日時をリリース日時より前に変更する。

48時間制スケジュールを採用していて，ルートジョブネットのスケジュールを24:00以降に変更する場合，［日時変更］ダイアログボックスの［日時指定］に絶対時刻で24:00以降を指定することで，当日のスケジュールとして扱えます。相対時刻でルートジョブネットのスケジュールを24:00以降に指定すると，翌日のスケジュールとして扱われます。

ルートジョブネットのスケジュール定義に48時間制スケジュールを採用し，基準時刻に0:00以外を設定している場合，指定した日時とJP1/AJS3運用上の日時とにずれが生じたり，時刻の並びが非連続になったりと，運用が複雑になるため注意が必要です。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.3.2(1)(a) 実行開始日時の設定」を参照してください。

補足事項

ジョブネットの実行開始日時は，次のウィンドウからも変更できます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

［検索］ウィンドウ

9.3.2　ジョブネットの実行開始日時変更を解除する

ジョブネットの実行開始日時の変更を解除する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

［ステータス監視］が選択状態になります。

ツリーエリアで，実行開始日時変更を解除したいジョブネットを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

操作対象のジョブネットのルートジョブネットをクリックし，［表示］−［デイリースケジュール］−［階層表示］を選択する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウが表示されます。

ツリーエリアで，操作対象のジョブネットをクリックする。

クリックしたジョブネットが選択状態になります。

手順4で選択したジョブネットについて，スケジュールエリアで，実行開始日時変更を解除したい四角をクリックする。または，実行結果リストで，実行開始日時変更を解除したい行をクリックする。

［操作］−［計画一時変更］−［変更解除］を選択する。

ジョブネットの実行開始日時変更の解除を確認するダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。

ジョブネットの実行開始日時変更が解除されます。

スケジュールエリアの四角が，日時変更する前の位置に移動します。

実行結果リストにも，変更解除が反映されます。

注意事項

操作対象がリリース先ジョブネットの場合，次の操作はできません。

「適用中」状態のジョブネット定義の日時変更を解除して，実行開始日時をリリース日時以降にする。

「リリース待ち」状態のジョブネット定義の日時変更を解除して，実行開始日時をリリース日時より前にする。

補足事項

ジョブネットの実行開始日時変更は，次のウィンドウからも解除できます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

［検索］ウィンドウ

9.4　実行予定があるジョブネットをすぐに実行する

「開始時刻待ち」状態のジョブネットを即時実行する手順を次に示します。

なお，ジョブネットは，ajsplanコマンドで即時実行することもできます。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsplan」を参照してください。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

［ステータス監視］が選択状態になります。

ツリーエリアで，即時実行したいジョブネットを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

操作対象のジョブネットのルートジョブネットをクリックし，［表示］−［デイリースケジュール］−［階層表示］を選択する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウが表示されます。

ツリーエリアで，操作対象のジョブネットをクリックする。

クリックしたジョブネットが選択状態になります。

手順4で選択したジョブネットについて，スケジュールエリアで，即時実行したい四角をクリックする。または，実行結果リストで，即時実行したい行をクリックする。

［操作］−［計画一時変更］−［即時実行］を選択する。

［即時実行］ダイアログボックスが表示されます。

ジョブネットを即時実行する場合の，ネストジョブネットの扱いなどを指定する。

［OK］ボタンをクリックする。

［即時実行］ダイアログボックスが閉じます。

ジョブネットが即時実行されます。

手順7で予定を追加するように指定した場合は，スケジュールエリアに四角が追加され，実行中状態を表す緑色（デフォルト色）で表示されます。手順7で予定を移動するように指定した場合は，スケジュールエリアの，手順5で指定した日時の四角が現在の時刻に移動され，実行中状態を表す緑色（デフォルト色）で表示されます。

実行結果リストにも，変更が反映されます。

なお，「開始時刻待ち」状態のジョブネットを即時実行する場合の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.5.4 登録済みのジョブネットを即時実行する」を参照してください。

注意事項

操作したネストジョブネットは，上位のジョブネットの実行開始および先行のジョブ・ジョブネットの実行終了など，ほかの実行条件が成立したときに即時に実行されます。

即時実行ができるのは，「開始時刻待ち」，「先行終了待ち」，または「保留中」状態などの実行が開始していないジョブネットです。終了しているジョブネットに対して即時実行した場合は，再実行時に即時実行が有効になります。

ajsplanコマンドを使用する場合，実行IDまたは登録番号を指定すれば，終了しているジョブネットに対して即時実行できます。

操作対象がリリース先ジョブネットの場合，リリース状態が「適用中」状態の定義以外の定義を即時に実行することはできません。

即時実行は，ルートジョブネットのスケジュール定義で48時間制スケジュールを採用していても，即時実行した時点での日時で実行されます。例えば，8/1の34:00の実行予定を8/2の8:00に即時実行した場合，8/1の32:00として実行されるのではなく，8/2の8:00として実行されます。

補足事項

ジョブネットを即時実行する代わりに，ジョブネットの実行開始日時を現在時刻に設定しても同じ結果が得られます。

「開始時刻待ち」状態のジョブネットは，次のウィンドウからも即時実行できます。

・［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

・［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

・［マンスリースケジュール］ウィンドウ

・［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

・［検索］ウィンドウ

9.5　ジョブネットやジョブの実行を一時的に中止する

ジョブネットやジョブの実行予定を一時的に中止する手順を次に示します。

なお，ジョブネットやジョブの実行は，ajsplanコマンドで一時的に中止することもできます。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsplan」を参照してください。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

［ステータス監視］が選択状態になります。

ツリーエリアで，実行を中止したいジョブネットまたはジョブを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

操作対象のジョブネット，または操作対象のジョブを管理するジョブネットをクリックし，［表示］−［デイリースケジュール］−［階層表示］を選択する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウが表示されます。

ツリーエリアで，操作対象のジョブネットまたはジョブをクリックする。

クリックしたジョブネットまたはジョブが選択状態になります。

手順4で選択したジョブネットまたはジョブについて，スケジュールエリアで，実行を中止したい四角をクリックする。または，実行結果リストで，実行を中止したい行をクリックする。

［操作］−［計画一時変更］−［実行中止］を選択する。

ジョブネットまたはジョブの実行中止を確認するダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。

ジョブネットまたはジョブの実行が一時的に中止されます。

ルートジョブネットの場合

計画実行登録されている場合，当回の実行世代が削除されます（当回の実行世代を表す四角が削除されます）。削除した実行IDが次回実行世代に設定されます。

確定実行登録されている場合，次回の確定スケジュールが削除されます（確定スケジュールの実行世代を表す四角が削除されます）。

ネストジョブネットまたはジョブの場合

スケジュールエリアの四角が削除されます。

実行結果リストにも，変更が反映されます。

注意事項

実行中止ができるのは，「開始時刻待ち」，「先行終了待ち」，または「保留中」状態などの実行が開始していないジョブネットです。終了しているジョブネットに対して実行中止した場合は，再実行時に実行中止が有効になります。

ajsplanコマンドを使用する場合，実行IDまたは登録番号を指定すれば，終了しているジョブネットに対して実行中止できます。

ジョブネットを実行中止すると，JP1/AJS3内部で通信やデータベースの更新などが実施されます。このため，一度に多数のジョブネットを選択して実行中止した場合，JP1/AJS3全体に高い負荷が掛かって処理の遅延などが起こり，運用に影響を与えるおそれがあります。複数のジョブネットを実行中止する場合は，ジョブネットごとに数秒から数分の時間を空けて実行中止してください。

補足事項

ジョブネットの実行は，次のウィンドウからも中止できます。

・［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

・［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

・［マンスリースケジュール］ウィンドウ

・［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

・［検索］ウィンドウ

ジョブの実行は，次のウィンドウからも中止できます。

・［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

・［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウ

・［マンスリースケジュール］ウィンドウ

・［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

・［検索］ウィンドウ

9.6　ジョブネットやジョブの実行を保留する

ジョブネットやジョブの実行を保留設定する手順，およびジョブネットやジョブの実行を保留解除する手順を説明します。

なお，ジョブネットやジョブは，ajsplanコマンドで保留設定および保留解除することもできます。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsplan」を参照してください。

9.6.1　ジョブネットやジョブの実行を保留設定する

ジョブネットやジョブの実行を保留設定する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

［ステータス監視］が選択状態になります。

ツリーエリアで，実行を保留設定したいジョブネットまたはジョブを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

操作対象のジョブネット，または操作対象のジョブを管理するジョブネットをクリックし，［表示］−［デイリースケジュール］−［階層表示］を選択する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウが表示されます。

ツリーエリアで，操作対象のジョブネットまたはジョブをクリックする。

クリックしたジョブネットまたはジョブが選択状態になります。

手順4で選択したジョブネットまたはジョブについて，スケジュールエリアで，実行を保留設定したい四角をクリックする。または，実行結果リストで，実行を保留設定したい行をクリックする。

［操作］−［保留属性変更］−［保留属性設定］を選択する。

ジョブネットまたはジョブの保留設定を確認するメッセージダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。

ジョブネットまたはジョブの実行に保留属性が設定されます。

ジョブネットまたはジョブが実行されたときに，スケジュールエリアの四角が保留状態を表す黄色（デフォルト色）で表示されます。

実行結果リストにも，変更が反映されます。

補足事項

保留できるのは，「開始時刻待ち」状態など，実行が開始されていないジョブネットまたはジョブです。実行が終了したジョブネットまたはジョブに対して，一時的に保留属性を設定，または解除する場合は，そのジョブネットまたはジョブを再実行したときに変更が有効になります。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.5.6 ジョブネットやジョブの保留属性を一時変更する」を参照してください。

ジョブネットの実行は，次のウィンドウからも保留設定できます。

・［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

・［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

・［マンスリースケジュール］ウィンドウ

・［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

・［検索］ウィンドウ

ジョブの実行は，次のウィンドウからも保留設定できます。

・［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

・［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウ

・［マンスリースケジュール］ウィンドウ

・［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

・［検索］ウィンドウ

9.6.2　ジョブネットやジョブの実行を保留解除する

ジョブネットやジョブの実行を保留解除する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

［ステータス監視］が選択状態になります。

ツリーエリアで，保留を解除したいジョブネットまたはジョブを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

操作対象のジョブネット，または操作対象のジョブを管理するジョブネットをクリックし，［表示］−［デイリースケジュール］−［階層表示］を選択する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウが表示されます。

ツリーエリアで，操作対象のジョブネットまたはジョブをクリックする。

クリックしたジョブネットまたはジョブが選択状態になります。

手順4で選択したジョブネットまたはジョブについて，スケジュールエリアで，保留解除したい四角をクリックする。または，実行結果リストで，保留解除したい行をクリックする。

［操作］−［保留属性変更］−［保留解除］を選択する。

ジョブネットまたはジョブの保留解除を確認するメッセージダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。

ジョブネットまたはジョブの保留が解除されます。

スケジュールエリアの四角が，実行開始の条件を満たしている場合は実行中状態で，実行開始の条件を満たしていない場合は待ちの状態で表示されます。ただし，タイムラグが発生する場合もあります。

実行結果リストにも，変更解除が反映されます。

補足事項

ジョブネットの保留は，次のウィンドウからも解除できます。

・［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

・［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

・［マンスリースケジュール］ウィンドウ

・［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

・［検索］ウィンドウ

ジョブの保留は，次のウィンドウからも解除できます。

・［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

・［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウ

・［マンスリースケジュール］ウィンドウ

・［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

・［検索］ウィンドウ

9.7　ジョブネットの遅延監視日時を一時的に変更する

ジョブネットに定義された開始遅延監視日時，終了遅延監視日時を一時的に変更する手順を次に示します。

なお，ジョブネットの遅延監視日時は，ajsplanコマンドで一時的に変更することもできます。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsplan」を参照してください。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

［ステータス監視］が選択状態になります。

ツリーエリアで，遅延監視日時を変更したいジョブネットを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

操作対象のジョブネットのルートジョブネットをクリックし，［表示］−［デイリースケジュール］−［階層表示］を選択する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウが表示されます。

ツリーエリアで，操作対象のジョブネットをクリックする。

クリックしたジョブネットが選択状態になります。

手順4で選択したジョブネットについて，スケジュールエリアで，遅延監視日時を変更したい四角をクリックする。または，実行結果リストで，遅延監視日時を変更したい行をクリックする。

［操作］−［遅延監視変更］を選択する。

［遅延監視一時変更］ダイアログボックスが表示されます。

ジョブネットの実行開始に関する遅延監視日時，実行終了に関する遅延監視日時などを変更する。

［OK］ボタンをクリックする。

［遅延監視一時変更］ダイアログボックスが閉じます。

遅延監視日時が一時的に変更されます。

注意事項

遅延監視日時を変更できるのは，ジョブネットだけです。

補足事項

ジョブネットの遅延監視日時は，次のウィンドウからも変更できます。

・［マンスリースケジュール］ウィンドウ

・［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

遅延監視は実行所要時間でも監視できます。実行所要時間による監視は，［詳細定義］ダイアログボックスの［ジョブネット監視］で指定できます。詳細については，「12.3 ［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ」を参照してください。

9.8　ジョブネットの実行優先順位を一時的に変更する

ジョブネットの実行優先順位を一時的に変更する手順を次に示します。

なお，ジョブネットの実行優先順位は，ajsplanコマンドで一時的に変更することもできます。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsplan」を参照してください。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

［ステータス監視］が選択状態になります。

ツリーエリアで，実行優先順位を変更したいジョブネットを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

操作対象のジョブネットのルートジョブネットをクリックし，［表示］−［デイリースケジュール］−［階層表示］を選択する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウが表示されます。

ツリーエリアで，操作対象のジョブネットをクリックする。

クリックしたジョブネットが選択状態になります。

手順4で選択したジョブネットについて，スケジュールエリアで，実行優先順位を変更したい四角をクリックする。または，実行結果リストで，実行優先順位を変更したい行をクリックする。

［操作］−［優先順位変更］を選択する。

［優先順位一時変更］ダイアログボックスが表示されます。

ジョブネットの実行優先順位を変更する。

［OK］ボタンをクリックする。

［優先順位一時変更］ダイアログボックスが閉じます。

ジョブネットの実行優先順位が一時的に変更されます。

注意事項

実行優先順位を変更できるのは，ジョブネットだけです。

補足事項

ジョブネットの実行優先順位は，次のウィンドウからも変更できます。

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

9.9　実行中のジョブネットを中断する

ジョブネットの実行を中断する手順を次に示します。

なお，ジョブネットの実行は，ajsintrptコマンドで中断することもできます。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsintrpt」を参照してください。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

［ステータス監視］が選択状態になります。

ツリーエリアで，実行を中断したいジョブネットを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

操作対象のジョブネットのルートジョブネットをクリックし，［表示］−［デイリースケジュール］−［階層表示］を選択する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウが表示されます。

ツリーエリアで，操作対象のルートジョブネットをクリックする。

クリックしたルートジョブネットが選択状態になります。

手順4で選択したルートジョブネットについて，スケジュールエリアで，実行を中断したい四角をクリックする。または，実行結果リストで，実行を中断したい行をクリックする。

［操作］−［中断］を選択する。

ジョブネットの実行中断を確認するメッセージダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。

ジョブネットの実行が中断されます。

スケジュールエリアの四角が，中断状態を表す薄い赤色（デフォルト色）で表示されます。

実行結果リストにも，変更が反映されます。

注意事項

実行を中断できるのは，実行中のジョブネットだけです。

ジョブネットを中断すると，JP1/AJS3内で通信やデータベースの更新が実施されます。そのため，多数のジョブネットを選択して一度に中断すると，JP1/AJS3全体に高い負荷が掛かり，処理の遅延など運用に影響を与えるおそれがあります。複数のジョブネットを中断する場合は，ジョブネットごとに数秒から数分の時間を空けて実行してください。

特に，大量のイベントジョブを使用したジョブネットを中断する場合や，イベントジョブを使用した複数のジョブネットを一度に中断する場合は，それによって終了するイベントジョブの数について，ajsintrptコマンドを連続実行する場合と同じ制限があります。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録B.8 イベント・アクション制御の制限値」を参照してください。

補足事項

ジョブネットの実行中断要求時に実行中のジョブがあった場合は，ジョブの実行が終了したあとに，ジョブネットの実行を中断します。

ジョブネットの実行は，次のウィンドウからも中断できます。

・［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

・［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

・［マンスリースケジュール］ウィンドウ

・［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

・［検索］ウィンドウ

中断したジョブネットを再実行する手順は「9.11 ジョブネットやジョブを再実行する」を参照してください。

9.10　実行中のジョブネットやジョブを強制終了する

ジョブネットやジョブの実行を強制終了する手順を次に示します。

なお，ジョブネットやジョブの実行は，ajskillコマンドで強制終了することもできます。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajskill」を参照してください。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

［ステータス監視］が選択状態になります。

ツリーエリアで，実行を強制終了したいジョブネットまたはジョブを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

操作対象のジョブネット，または操作対象のジョブを管理するジョブネットをクリックし，［表示］−［デイリースケジュール］−［階層表示］を選択する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウが表示されます。

ツリーエリアで，操作対象のジョブネットまたはジョブをクリックする。

クリックしたジョブネットまたはジョブが選択状態になります。

手順4で選択したジョブネットまたはジョブについて，スケジュールエリアで，実行を強制終了したい四角をクリックする。または，実行結果リストで，実行を強制終了したい行をクリックする。

［操作］−［強制終了］を選択する。

ジョブネットまたはジョブの強制終了を確認するメッセージダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。

ジョブネットまたはジョブの実行が強制終了します。

スケジュールエリアの四角が，強制終了状態を表す薄い赤色（デフォルト色）で表示されます。

実行結果リストにも，変更が反映されます。

注意事項

実行を強制終了できるジョブネットは，「実行中」，「警告検出実行中」，「異常検出実行中」，および「監視中」状態のジョブネットだけです。

実行を強制終了できるジョブは，「キューイング」および「実行中」状態のジョブだけです。キューレスジョブの場合は「実行待ち」状態のジョブも強制終了できます。

起動条件監視中のジョブネットを強制終了する手順は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　8.1.1 起動条件監視中のジョブネットの停止」を参照してください。

ジョブネットを強制終了すると，JP1/AJS3内で通信やデータベースの更新が実施されます。そのため，多数のジョブネットを選択して一度に強制終了すると，JP1/AJS3全体に高い負荷が掛かり，処理の遅延など運用に影響を与えるおそれがあります。複数のジョブネットを強制終了する場合は，ジョブネットごとに数秒から数分の時間を空けて実行してください。

特に，大量のイベントジョブを使用したジョブネットを強制終了する場合や，イベントジョブを使用した複数のジョブネットを一度に強制終了する場合は，それによって終了するイベントジョブの数について，ajskillコマンドを連続実行する場合と同じ制限があります。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録B.8 イベント・アクション制御の制限値」を参照してください。

Windows環境で実行中のジョブを強制終了すると，ジョブで使用していた資源が解放されない場合もあります。ジョブは，ジョブを実行するアプリケーションが推奨する方法で終了することを推奨します。

補足事項

ジョブネットの強制終了要求時に実行中のジョブがあった場合は，ジョブの実行を強制終了し，ジョブネットを強制終了します。

ジョブネットの実行は，次のウィンドウからも強制終了できます。

・［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

・［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

・［マンスリースケジュール］ウィンドウ

・［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

・［検索］ウィンドウ

ジョブの実行は，次のウィンドウからも強制終了できます。

・［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

・［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウ

・［マンスリースケジュール］ウィンドウ

・［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

・［検索］ウィンドウ

強制終了したジョブネットまたはジョブを再実行する手順は「9.11 ジョブネットやジョブを再実行する」を参照してください。

9.11　ジョブネットやジョブを再実行する

中断したり，強制終了したりしたジョブネットやジョブを再実行する手順を次に示します。

なお，ジョブネットやジョブは，ajsrerunコマンドで再実行することもできます。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsrerun」を参照してください。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

［ステータス監視］が選択状態になります。

ツリーエリアで，再実行したいジョブネットまたはジョブを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

操作対象のジョブネット，または操作対象のジョブを管理するジョブネットをクリックし，［表示］−［デイリースケジュール］−［階層表示］を選択する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウが表示されます。

ツリーエリアで，操作対象のジョブネットまたはジョブをクリックする。

クリックしたジョブネットまたはジョブが選択状態になります。

手順4で選択したジョブネットまたはジョブについて，スケジュールエリアで，再実行したい四角をクリックする。または，実行結果リストで，再実行したい行をクリックする。

［操作］−［再実行］を選択する。

［再実行］ダイアログボックスが表示されます。

どのジョブネットまたはジョブから再実行するかなどを指定する。

［OK］ボタンをクリックする。

［再実行］ダイアログボックスが閉じます。

ジョブネットまたはジョブが，手順7で指定した位置から再実行されます。保留中などでないかぎり，ジョブネットまたはジョブはすぐに実行されます。

実行結果リストにも，変更が反映されます。

補足事項

ジョブネットは，次のウィンドウからも再実行できます。

・［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

・［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

・［マンスリースケジュール］ウィンドウ

・［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

・［検索］ウィンドウ

ジョブは，次のウィンドウからも再実行できます。

・［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

・［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウ

・［マンスリースケジュール］ウィンドウ

・［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

・［検索］ウィンドウ

9.12　ジョブの状態を変更する

ジョブの状態を変更する手順を次に示します。

なお，ジョブの状態は，ajschgstatコマンドで変更することもできます。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajschgstat」を参照してください。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

［ステータス監視］が選択状態になります。

ツリーエリアで，状態を変更したいジョブを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

操作対象のジョブを管理するルートジョブネットをクリックし，［表示］−［デイリースケジュール］−［階層表示］を選択する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウが表示されます。

ツリーエリアで，操作対象のジョブをクリックする。

クリックしたジョブが選択状態になります。

手順4で選択したジョブについて，スケジュールエリアで，状態を変更したい四角をクリックする。または，実行結果リストで，状態を変更したい行をクリックする。

［操作］−［ジョブ状態変更］を選択する。

［ジョブ状態変更］ダイアログボックスが表示されます。

ジョブの状態を変更する。

［OK］ボタンをクリックする。

［ジョブ状態変更］ダイアログボックスが閉じます。

ジョブの状態が変更されます。

スケジュールエリアの四角が，手順7で指定した状態の色で表示されます。

実行結果リストにも，変更が反映されます。

注意事項

状態を変更できるのは，実行中および終了状態のジョブだけです。ただしキューレスジョブの場合は，実行待ち状態でも状態を変更できます。

実行中状態のUNIXジョブ，PCジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，QUEUEジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブを終了状態に変更した場合，ジョブが正常に終了した場合と同様に，後続のジョブやジョブネットの実行が開始されます。このとき，実行中であったジョブ自体は，ジョブが終了状態でも継続して実行されています。エージェント管理制御では，実際にジョブが終了するまで，ジョブの実行多重度には実行中としてカウントされます。

また，実行中状態のイベントジョブを終了状態にした場合には，イベントジョブが正常に終了した場合と同様に，後続のジョブやジョブネットの実行が開始されます。なお，その場合，正常終了してもイベントジョブの引き継ぎ情報は設定されません。監視しているイベントジョブの監視処理自身は，状態変更を契機に終了します。

補足事項

異常終了したジョブがあった場合でも，異常終了したジョブを正常終了したことにしてジョブネット全体を確実に実行したい場合などに，ジョブ状態を変更します。

ジョブの状態は，次のウィンドウからも変更できます。

・［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウ

・［マンスリースケジュール］ウィンドウ

・［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

ジョブの状態を変更したあとに，実際のキューイングジョブ数および実行中のジョブ数を確認する場合は，ajsagtshowコマンドおよびjpqagtshowコマンドを使用します。これらのコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsagtshow」，およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　jpqagtshow」を参照してください。

9.13　実行登録中のジョブネットをサスペンドして下位定義を変更する

実行登録中のルートジョブネットの下位定義を変更する手順を説明します。

なお，実行登録中のルートジョブネットの下位定義は，ajssuspendコマンドを実行したあと，次のコマンドで変更することもできます。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajssuspend」を参照してください。

ajsdefineコマンド

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsdefine」を参照してください。

ajsdeleteコマンド

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsdelete」を参照してください。

ajscopyコマンド

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajscopy」を参照してください。

ajschgnetコマンド

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajschgnet」を参照してください。

ajsrestoreコマンド

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsrestore」を参照してください。

ajsimportコマンド

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsimport」を参照してください。

9.13.1　ルートジョブネットをサスペンドする

実行登録中のルートジョブネットの下位定義を変更するには，実行登録中のルートジョブネットをサスペンド状態にします。次の条件を満たしている場合に，ルートジョブネットをサスペンドできます。

JP1/AJS3サービスを起動している。

起動条件を監視している世代がない（起動条件の状態が待ち状態，または終了状態である）。

操作に必要なJP1権限レベルを持っている。

ルートジョブネットをサスペンドする手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

［ステータス監視］が選択状態になります。

ツリーエリアで，下位定義を変更したいジョブネットを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

操作対象のジョブネットをクリックし，［操作］−［サスペンド］−［サスペンド実行］を選択する。

［サスペンド実行］ダイアログボックスが表示されます。

［実行中の世代がある場合］の［サスペンドする］，または［サスペンドしない］を選択する。

サスペンドするジョブネットに実行中の世代があった場合に，サスペンドするか，またはサスペンドしないでエラーにするかを選択します。

サスペンドしたい場合は，［サスペンドする］を選択してください。

［OK］ボタンをクリックする。

ルートジョブネットがサスペンド状態になった場合，［サスペンド実行］ダイアログボックスが閉じます。そして，リストエリアの［名前］の左側にサスペンド状態を示すアイコンが表示されます。

ルートジョブネットがサスペンド状態にならなかった場合，エラーメッセージが表示されます。［サスペンド実行］ダイアログボックスは表示されたままです。

補足事項

計画実行登録，確定実行登録，および即時実行登録のどの場合でもサスペンドできます。

起動条件に対して定義の変更はできません。

操作対象がリリース先ジョブネットの場合，サスペンドの対象はリリース状態が「適用中」状態の定義のジョブネットです。

9.13.2　ルートジョブネットの下位定義を編集する

サスペンド状態になったルートジョブネットの下位ユニットは，定義を編集できます。次の条件を満たしている場合に，ルートジョブネットの下位定義を編集できます。

ルートジョブネットがサスペンド状態になっている。

ルートジョブネットに対して，ほかのユーザーが排他編集を実行していない。

実行登録中にルートジョブネットの下位定義を編集する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

［ステータス監視］が選択状態になります。

リストエリアで，サスペンド状態を示すアイコンが表示されているルートジョブネットをクリックする。

クリックしたルートジョブネットが選択状態になります。

［編集］−［編集］を選択する。または，サスペンド状態を示すアイコンが表示されているルートジョブネットをダブルクリックする。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウが表示されます。

次に示すどれかの操作を実行して，ルートジョブネットの下位定義を編集する。

新しいユニットを追加する。

既存のユニットの定義を編集する。

既存のユニットの定義を削除する。

注意事項

既存のユニット名を変更できません。ただし，サスペンド中に追加したユニットについては，ユニット名を変更できます。

［切り取り］と［貼り付け（関連線あり）］（または［貼り付け（関連線なし）］）を実行して，ユニットを移動させることはできません。［コピー］と［貼り付け（関連線あり）］（または［貼り付け（関連線なし）］）を実行してから，コピー元のユニットに対して［削除］を実行して，ユニットを移動させてください。

実行中のユニットは削除できません。

ホストリンクジョブネットまたはジョブネットコネクタの追加・削除はできません。

ホストリンクジョブネットまたはジョブネットコネクタが下位にあるユニットの削除，および貼り付けはできません。ただし，ホストリンクジョブネット，ジョブネットコネクタ，およびホストリンクジョブネットまたはジョブネットコネクタが下位にあるユニットは，次の操作ができます。

・関連線の追加・削除・編集

・先行・後続ユニットの追加・削除・編集

補足事項

実行登録中に定義を編集した場合，過去の実行結果，実行中，および未来予定のすべての世代に対して影響を与えます。

既存のユニットの定義を編集しても，過去の実行結果は保持されます。ただし，既存のユニットの定義を削除した場合は，過去の実行結果は保持されません。

既存のユニットを変更または削除した場合，過去に実行されたときの構成と異なるため，再実行する際は注意してください。

ジョブネットの状態に関係なく，サスペンド中でもマップサイズを変更できます。

9.13.3　ルートジョブネットのサスペンドを解除する

ルートジョブネットの下位定義を変更したあと，サスペンド状態を解除します。次の条件を満たしている場合に，ルートジョブネットのサスペンド状態を解除できます。

JP1/AJS3サービスが起動されている。

ルートジョブネットがサスペンド状態である。

ほかのユーザーが排他編集を実行していない。

操作に必要なJP1権限レベルを持っている。

ジョブネットのサスペンド状態を解除する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

［ステータス監視］が選択状態になります。

リストエリアでサスペンド状態を示すアイコンが表示されているジョブネットを選択する。

クリックしたジョブネットが選択状態になります。

［操作］−［サスペンド］−［サスペンド解除］を選択する。

［サスペンド解除］ダイアログボックスが表示されます。

次のどれかの方法で，サスペンド状態を解除したときの実行中のジョブネットの直下に追加したユニットの動作を選択する。

［実行する］

親ジョブネットの実行中に追加したユニットを，サスペンド解除時に実行します。

［実行しない（実行中止）］

親ジョブネットの実行中に追加したユニットを，サスペンド解除時に計画未実行状態にします。

［保留する］

親ジョブネットの実行中に追加したユニットを，サスペンド解除時に保留状態にします。

［OK］ボタンをクリックする。

サスペンド状態が解除された場合は，［サスペンド解除］ダイアログボックスが閉じます。リストエリアでサスペンド状態を示すアイコンが消え，状態が更新されます。

サスペンド状態が解除されない場合は，エラーメッセージが表示されます。［サスペンド解除］ダイアログボックスは表示されたままです。

9.14　運用中のジョブネットの定義内容を計画的に切り替える（ジョブネットリリース）

運用中のジョブネットの定義内容を計画的に切り替える（ジョブネットをリリース登録する）手順，および定義内容の切り替えを中止する（ジョブネットをリリース中止する）手順を説明します。

ジョブネットリリースの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.5.14 指定した日時から自動的にジョブネットの定義を切り替える」，またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　7.3 実行登録中にジョブネットの定義を切り替える」を参照してください。

なお，ジョブネットはajsreleaseコマンドでリリース登録，またはリリース中止することもできます。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsrelease」を参照してください。

9.14.1　ジョブネットをリリース登録する

ジョブネットをリリース登録する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［リリース登録］をクリックする。

［リリース登録］が選択状態になります。

ツリーエリアで，リリース元のジョブネットを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

リリース元のジョブネットをクリックし，［操作］−［リリース登録］を選択する。

［リリース登録］ダイアログボックスが表示されます。

リリース登録に必要な情報を設定する。

リリース登録に必要な情報を入力します。

注意事項

リリース登録する前に計画一時変更の操作を行っていた場合，リリース日時以降の実行予定には，その操作が引き継がれません。

リリース登録する前に一時変更の操作を行っているかどうかを確認したい場合は，［参照］ボタンをクリックしてください。［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスが表示され，リリース元のジョブネットに行った一時変更情報を一覧で確認できます。

また，リリース登録する前に行った一時変更の操作を，リリース日時以降の実行予定に再操作させたい場合は，［一時変更情報の一覧を開く］をチェックしてください。リリース登録後に，［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスが自動で表示され一時変更の再操作ができます。

［OK］ボタンをクリックする。

［リリース登録］ダイアログボックスが閉じます。

手順3で選択したジョブネットの定義が，「リリース待ち」状態でリリース先ジョブネットに登録されます。

注意事項

リリース元に指定できるジョブネットは，ルートジョブネットだけです。

次に示すジョブネットはリリース元に指定できません。

・すでにリリース先に指定されているジョブネット

・サスペンドされているジョブネット

・編集中のジョブネット

・ほかのユーザーが操作しているジョブネット

・ジョブネットコネクタ，接続先のジョブネット，および起動条件（.CONDITION）のうちのどれか二つ以上が定義されているジョブネット

・リモートジョブネットが定義されているジョブネット

次のジョブネットはリリース先に指定できません。

・サスペンドされているジョブネット

・「閉塞」状態のジョブネット

・編集中のジョブネット

・ほかのユーザーが操作しているジョブネット※

・ジョブネットコネクタ，接続先のジョブネット，および起動条件（.CONDITION）のうちのどれか二つ以上が定義されているジョブネット

・リモートジョブネットが定義されているジョブネット

注※

ほかのユーザーの操作が，「適用中」状態のジョブネット配下のユニットを対象にした保留属性の設定または解除の場合は，リリース先に指定できます。

リリース日時以降にスケジュールがあるジョブネットのうち，期間指定や日付指定で確定実行登録をしているジョブネットは，リリース先に指定できません。この場合，リリース日時以降のスケジュールを登録解除，または実行中止してからリリース登録してください。ただし，未来世代数指定の確定実行登録と併用している場合は，リリース日時以降にスケジュールがあってもリリース登録できます。

「リリース待ち」状態のジョブネット定義を変更したい場合は，一度リリース中止して定義を変更してから，再度リリース登録してください。リリース中止や再リリース登録をする時間がない場合，または「適用中」状態の定義を変更したい場合は，ジョブネットをサスペンドして定義を変更してください。

リリース日時の1日前までにリリース登録しないと，エラーになるおそれがあります。そのため，あらかじめ余裕を持ってリリース登録するようにしてください。

リリース登録すると，リリース登録処理によってシステムに大きな負荷が掛かります。そのため，リリース登録するときは，ジョブ実行によってシステムに負荷が掛かる時間帯を避けてください。

上位ユニット属性継承機能を設定したジョブネットをリリース先としてリリース登録した場合，リリース登録したジョブネット定義の所有者やJP1資源グループは，上位ユニット属性継承機能によって設定されます。

リリース登録に失敗すると，ジョブネット定義が「リリース登録待ち」状態のままになり，リリース登録されません。そのため，リリース登録したときは，リリースしたジョブネット定義のリリース状態が「リリース登録待ち」状態から「適用中」または「リリース待ち」状態に遷移することを確認してください。リリース登録に失敗して残った「リリース登録待ち」状態の定義は，リリース中止することで削除できます。

リリース登録したあとで，ajslocaldateコマンドでスケジューラーサービスローカル日時を過去の時刻に変更したり，システム時刻を過去の時刻に変更したりする場合は，リリース先ジョブネットをajsdeleteコマンドなどで削除してから変更してください。

リリース先ジョブネットを削除しないで日時を過去の時刻に変更すると，正常に動作しなくなるおそれがあります。その場合，日時を変更前の時刻に戻したあとで，リリース先ジョブネットを削除してから，再度日時を変更してください。

なお，リリース先ジョブネットを復元するためには，リリース登録前にリリース先となるジョブネットの定義情報をバックアップしておく必要があります。

リリース先ジョブネットを削除したあとで復元するには，リリース登録前に，ajsprintコマンドなどでリリース先となるジョブネットの定義情報をバックアップしておく必要があります。バックアップしておいたジョブネットの定義情報をajsdefineコマンドなどで定義し直したあと，リリース元を指定して再度リリース登録することで，リリース先ジョブネットを復元できます。

9.14.2　ジョブネットをリリース中止する

ジョブネットのリリースを中止する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［リリース中止］をクリックする。

［リリース中止］が選択状態になります。

ツリーエリアで，リリース中止したいジョブネットを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

リリース中止するジョブネットをクリックし，［操作］−［リリース中止］を選択する。

リリース中止を確認するメッセージダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。

リリースが中止されます。

「リリース待ち」状態の定義が削除されます。

注意事項

リリース中止できるジョブネットは，「リリース登録待ち」，「リリース待ち」，または「削除待ち」状態の定義を持つジョブネットだけです。

次に示すジョブネットは，リリース中止できません。

・サスペンドされているジョブネット

・「閉塞」状態のジョブネット

・編集中のジョブネット

・ほかのユーザーが操作しているジョブネット※

注※

ほかのユーザーの操作が，「適用中」状態のジョブネット配下のユニットを対象にした保留属性の設定または解除の場合は，リリース中止できます。

期間指定や日付指定で確定実行登録しているジョブネットがリリース日時以降にスケジュールを持つ場合は，リリース中止できません。この場合，リリース日時以降のスケジュールを登録解除，または実行中止してからリリース中止してください。ただし，未来世代数指定の確定実行登録と併用している場合は，リリース日時以降にスケジュールがあってもリリース中止できます。

リリース日時の1日前までにリリース中止しないと，エラーになるおそれがあります。そのため，あらかじめ余裕を持ってリリース中止するようにしてください。

リリース中止すると，リリース中止処理によってシステムに大きな負荷が掛かります。そのため，リリース中止するときは，ジョブ実行によってシステムに負荷が掛かる時間帯を避けてください。

補足事項

リリース中止が失敗した場合，ジョブネットは「削除待ち」状態に遷移します。「削除待ち」状態の定義は，再度リリース中止することで削除できます。

9.15　ルートジョブネットの実行順序制御方式を一時的に変更する

ジョブネットコネクタを使ってルートジョブネットの実行順序を制御している場合に，実行順序制御方式（同期・非同期）を一時的に変更する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

［ステータス監視］が選択状態になります。

ツリーエリアで，操作対象のルートジョブネットを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になります。

ルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

操作対象のルートジョブネットをクリックし，［表示］−［デイリースケジュール］−［階層表示］を選択する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウが表示されます。

ツリーエリアで，操作対象のジョブネットをクリックする。

クリックしたジョブネットが選択状態になります。

手順4で選択したジョブネットについて，スケジュールエリアで，実行順序制御方式を変更したい四角をクリックする。または，実行結果リストで，実行順序制御方式を変更したい行をクリックする。

［操作］−［実行順序制御方式の一時変更］−［同期］または［非同期］を選択する。

実行順序制御方式の変更を確認するメッセージが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。

ルートジョブネットの実行順序制御方式が変更されます。

補足事項

ジョブネットの実行順序制御方式は，次のウィンドウからも変更できます。

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

9.16　待ち合わせ条件の設定を一時的に変更する

待ち合わせ条件を使ってジョブやジョブネットの実行順序を制御する場合に，待ち合わせ条件を一時的に有効にしたり無効にしたりできます。

待ち合わせ条件の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.2.5 待ち合わせ条件を使用したユニットの実行順序制御」を参照してください。

待ち合わせ条件の有効化／無効化は，ajsplanコマンドを実行しても変更できます。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsplan」を参照してください。

待ち合わせ条件を一時的に有効にしたり無効にしたりする手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

［ステータス監視］が選択状態になります。

ツリーエリアで，操作対象のユニットを管理するジョブグループをクリックする。

クリックしたジョブグループが選択状態になり，配下のルートジョブネットがリストエリアに表示されます。

操作対象の待ち合わせ条件付きユニットがルートジョブネットの場合は，そのルートジョブネット自身をクリックし，［表示］−［待ち合わせ条件の状態一覧］を選択する。操作対象の待ち合わせ条件付きユニットがルートジョブネット以外の場合は，［ジョブネットモニタ］ウィンドウなどを表示してから操作対象の待ち合わせ条件付きユニットをクリックし，［表示］−［待ち合わせ条件の状態一覧］を選択する。

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウが表示されます。

操作対象の待ち合わせ条件付きユニットをクリックする。

操作対象の待ち合わせ条件付きユニットが選択状態になります。

［操作］−［待ち合わせ］−［待ち合わせ無効化］または［待ち合わせ有効化］を選択する。

手順4で指定した待ち合わせ条件付きユニットの待ち合わせ条件が，一時的に有効または無効になります。

待ち合わせ条件を無効にした場合は，［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウの［待ち合わせ状態］が「完了（手動）」に，有効にした場合は「未完了（手動）」になります。

9.17　一時変更情報を確認・再操作する

ジョブネットに行った一時変更の情報を一覧で確認できます。また，一時変更情報の一覧から任意の操作を選択し，ジョブネットに再度，反映（再操作）できます。

一時変更情報の確認および再操作については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.5.16 ジョブネットやジョブの一時変更の操作情報を確認・再操作する」を参照してください。

一時変更情報の確認手順，および一時変更の再操作手順を説明します。

9.17.1　一時変更情報を確認する

一時変更情報を確認する手順を次に示します。

なお，一時変更情報は，ajsplanoutコマンドを実行して標準出力に出力することもできます。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsplanout」を参照してください。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウなどで，［表示］−［一時変更情報の一覧］をクリックする。

［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスが表示されます。

一時変更情報の表示開始日を［表示開始日］に入力する。

［更新］ボタンをクリックする。

入力した表示開始日以降の一時変更情報が表示されます。

表示された一時変更情報をCSV形式に出力したい場合は，出力したい操作情報を選択し，［一覧情報を記憶］ボタンをクリックしてください。選択した一時変更情報がクリップボードにコピーされます。

なお，一度にクリップボードにコピーできる一時変更情報の数は，1,000行以内です。

［閉じる］ボタンをクリックする。

［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスが閉じます。

補足事項

一時変更情報は，次のウィンドウおよびダイアログボックスからも確認できます。

［デイリースケジュール］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

［検索］ウィンドウ

［リリース登録］ダイアログボックス

9.17.2　一時変更を再操作する

一時変更を再操作する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウなどで，［表示］−［一時変更情報の一覧］をクリックする。

［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスが表示されます。

一時変更情報の表示開始日を［表示開始日］に入力する。

［更新］ボタンをクリックする。

入力した表示開始日以降の一時変更情報が表示されます。

一時変更情報の一覧から再操作する一時変更を選択する。

［再操作実行］ボタンをクリックする。

一時変更の再操作が正常に実行されると，［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスに戻り，再操作した項目には「操作済」と表示されます。［操作日時］および［操作ユーザー］は，再操作した日時および再操作したユーザー名に更新されます。

一時変更情報を一つだけ選択した状態で一時変更の再操作時にエラーが発生した場合は，エラーを通知するエラーメッセージが出力されます。

一時変更情報を複数選択した状態で一時変更の再操作時にエラーが発生した場合は，［一時変更の再操作処理結果］ダイアログボックスが表示され，エラー内容を参照できます。

［閉じる］ボタンをクリックする。

［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスが閉じます。

再操作した一時変更が正しく反映されているか，［マンスリースケジュール］ウィンドウなどで確認してください。

注意事項

［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスの起動中は，ほかのウィンドウやダイアログボックスを操作できません。［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスを起動する前の一時変更情報を確認したい場合は，別途JP1/AJS3 - Viewを起動してください。

［一時変更の再操作処理結果］ダイアログボックスを閉じる前に，［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックすると，［一時変更の再操作処理結果］ダイアログボックスも一緒に閉じます。

補足事項

一時変更の再操作は，次のウィンドウおよびダイアログボックスからも実行できます。

［デイリースケジュール］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

［検索］ウィンドウ

［リリース登録］ダイアログボックス

10　その他の操作

この章では，前章までの操作以外に，JP1/AJS3 - Viewを使ってジョブネットやジョブに対してできる操作について説明します。ダイアログボックスで定義する項目の詳細については，「12. ウィンドウとダイアログボックス」を参照してください。

10.1　情報を絞り込んで表示する

各ウィンドウに表示されるジョブネットやジョブの情報を，絞り込んで表示できます。情報を絞り込む方法には，リストフィルターを設定する方法と，［フィルタの設定］ダイアログボックスで実行状態を絞り込む条件を設定する方法の2とおりがあります。それらの手順について，次に説明します。

10.1.1　リストフィルターを使って情報を絞り込む

次のウィンドウまたはダイアログボックスでは，リストフィルターを使って，情報を絞り込んで表示できます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

［デイリースケジュール］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

［検索］ウィンドウ

［一時変更情報の一覧］ダイアログボックス

情報を絞り込んで表示する手順を次に示します。

情報を絞り込んで表示できるウィンドウまたはダイアログボックスのどれかを表示する。

操作対象のウィンドウまたはダイアログボックスが表示されます。

ウィンドウを表示した場合は，［表示］−［リストフィルタ］をチェックする。ダイアログボックスを表示した場合は，［リストフィルタ］をチェックする。

リストフィルターが有効になります。

一覧で表示されているエリアの各表示項目に，［▼］が表示されます。

一覧で表示されているエリアの表示項目の［▼］をクリックして，表示されるドロップダウンリストから絞り込みたい情報を選択する。

ドロップダウンリストで選択した項目に該当するユニットだけが表示されます。

各表示項目の［▼］が，青色で表示されます。

ドロップダウンリストから選択できる項目は，次のとおりです。

［すべて］

絞り込みが解除され，すべての行が表示されます。

［空白セル］

表示されている値が空白の行だけが表示されます。

［空白以外のセル］

表示されている値が空白以外の行だけが表示されます。

［選択値］

選択された値と完全に一致する行だけが表示されます。ただし，日時を表示する列の場合，選択値は日付になり，選択した日付に一致する行だけが表示されます。

補足事項

リストフィルターはウィンドウまたはダイアログボックスごとに有効または無効を設定できます。ただし，同じウィンドウまたはダイアログボックス内でエリアごとに有効または無効の設定を変更することはできません。また，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウのメイン画面とサマリー監視画面で異なる設定にはできません。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウで情報を絞り込んだとき，デフォルトではユニットの選択状態およびスクロール位置はいちばん上に指定されます。これを，ユニットの選択状態およびスクロール位置を操作前の状態のまま維持するようにカスタマイズできます。カスタマイズの方法については，「11.4.7 画面の更新後またはリストフィルター設定後にユニットの選択状態とスクロール位置を維持しない」を参照してください。

10.1.2　［フィルタの設定］ダイアログボックスを使って実行状態を絞り込む

次のウィンドウでは，［フィルタの設定］ダイアログボックスで条件を設定して，表示するジョブの実行状態を絞り込んで表示できます。

［デイリースケジュール］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

条件を設定する手順を次に示します。

情報を絞り込んで表示できるウィンドウのどれかを表示する。

操作対象のウィンドウが表示されます。

［オプション］−［フィルタ］を選択する。

［フィルタの設定］ダイアログボックスが表示されます。

［使用］の［する］を選択する。

［フィルタ］が活性表示になります。

［フィルタ］で表示したい状態をチェックする。

［OK］ボタンをクリックする。

［フィルタの設定］ダイアログボックスが閉じます。

それぞれのウィンドウでは，手順4でチェックした状態のジョブだけが表示されます。

補足事項

［フィルタの設定］ダイアログボックスの設定は，次回ウィンドウを表示するときも有効です。［フィルタの設定］ダイアログボックスについては，「12.7.11 ［フィルタの設定］ダイアログボックス」を参照してください。

保留属性が設定されていて待ちの状態（保留予定）にあるユニットは，［フィルタの設定］ダイアログボックスで［実行待ち］を選択するとフィルタ表示できます。このとき，［環境設定］ダイアログボックスの［全般］タブで保留予定を表示するように設定しておくと，保留予定を示す色で表示できます。保留予定表示の設定については，「11.3.4 保留予定があるユニットの表示色を変更する」を参照してください。

JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合，［フィルタの設定］ダイアログボックスで［保留中に保留予定を含める］オプションをチェックすると，［保留中］を選択したときに保留予定の属性を持つユニットも保留中のユニットに含めて表示できます。詳細については，「12.7.11 ［フィルタの設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［フィルタの設定］ダイアログボックスの設定内容は，ユーザー共通プロファイルにアップロード・ダウンロードすることで，JP1ユーザー共通の設定情報として使用できます。ユーザー共通プロファイルについては，「11.1.2 ユーザー共通プロファイルの利用」を参照してください。

10.2　ユニットを検索して表示する

特定のユニットを検索するには，［検索］ウィンドウを使用します。

［検索］ウィンドウは，次のウィンドウから表示できます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

［検索］ウィンドウでは，任意の検索条件を指定して特定のユニットを検索したり，あらかじめJP1/AJS3 - Viewに用意されている検索条件の組み合わせを使用して特定のユニットを検索したりします。また，指定した検索条件の組み合わせを保存したり，保存した検索条件を削除したりすることもできます。

10.2.1　任意の検索条件を指定して検索する

ジョブネットやジョブなどのユニットを検索する手順を次に示します。

次のウィンドウのどれかを表示する。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

手順1で表示したウィンドウで，検索対象のユニットを管理するジョブネットまたはジョブグループをクリックする。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）では監視対象一覧または詳細情報一覧から，それ以外のウィンドウではツリーエリアから，ジョブグループまたはジョブネットをクリックしてください。

クリックしたジョブグループまたはジョブネットが選択状態になります。

［編集］−［検索］を選択する。

次に示す［検索］ウィンドウが表示されます。なお，複数のユニットを選択している場合，またはユニットを選択していない場合，［検索］ウィンドウは表示されません。

図10‒1　［検索］ウィンドウ

［探す場所］に，手順2で選択したジョブグループまたはジョブネットの完全名が表示されます。

注意事項

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアや，［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアでユニットを選択して［検索］ウィンドウを表示しても，［探す場所］には表示元ウィンドウのツリーエリアで選択されていたユニットの完全名が表示されます。

［探す場所］を変更したい場合は，［...］ボタンをクリックすると表示される［探す場所］ダイアログボックスで変更できます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）でルートジョブネット以外のユニットを選択して［検索］ウィンドウを表示した場合，［探す場所］には選択したユニットの上位のルートジョブネットの完全名が表示されます。［探す場所］を変更したい場合は，［...］ボタンをクリックすると表示される［探す場所］ダイアログボックスで変更できます。

検索条件設定エリアで，検索したいユニットの名前やユニット種別などの検索条件を指定する。

［検索開始］ボタンをクリックする。

検索結果リストエリアに，検索条件に該当したユニットの検索結果が一覧で表示されます。

検索途中で検索を中止したい場合は，［検索中止］ボタンをクリックしてください。

検索結果リストエリアに表示されたユニットを確認する。

必要に応じて，操作メニューから検索結果リストエリアに表示されたユニットを操作できます。

補足事項

検索結果リストエリアに表示されたユニットは，検索が終了するか検索を中止するまで操作できません。

選択できる操作メニューは，検索条件設定エリアの［検索対象］に指定する項目によって異なります。詳細については，「12.10.2 メニューコマンド一覧」を参照してください。

検索結果リストエリアの表示項目は変更できます。変更方法については，「11.10.2 検索結果リストエリアの表示項目を設定する」を参照してください。

10.2.2　検索条件の組み合わせを選択して特定のユニットを検索する

JP1/AJS3 - Viewには，次に示すユニットを検索するために必要な検索条件の組み合わせがあらかじめ用意されています。

待ち合わせ条件付きユニット

この中から検索したいユニットを選択することで，特定のユニットを検索するための検索条件を，［検索］ウィンドウにまとめて入力できます。

検索条件の組み合わせを選択して特定のユニットを検索する手順を，次に示します。

次のウィンドウのどれかを表示する。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

手順1で表示したウィンドウで，検索したいユニットの種類に応じて，次に示すユニットをクリックする。

待ち合わせ条件付きユニットを検索したい場合

待ち合わせ対象ユニットをクリックする。

クリックしたユニットが選択状態になります。

［編集］−［簡易検索］を選択し，表示される簡易検索メニューの中から検索したい項目を選択する。

［検索］ウィンドウが表示されます。

検索条件には，選択した簡易検索メニューに従って，特定の値が自動で入力されます。

選択した簡易検索メニューと検索条件に自動で入力される値について，次に説明します。

選択した簡易検索メニューが［待ち合わせ条件］の場合

手順2で選択したユニットを待ち合わせ対象ユニットとして指定している待ち合わせ条件付きユニットを検索するように，検索条件が入力されます。

入力される検索条件は，手順1で表示したウィンドウの種類によって異なります。

入力される検索条件を次の表に示します。なお，記載のない検索項目については，デフォルトと同じ値が入力されます。

表10‒1　選択した簡易検索メニューが［待ち合わせ条件］の場合の，入力される検索条件

項番

検索条件

手順1で表示したウィンドウ

指定場所

項目名

View（メイン）

View（サマリー監視）

モニタ

エディタ

1

共通

［探す場所］

手順2で選択したユニットのスケジューラーサービス名が入力されます。

また，［配下も探す］がチェックされます。

手順2で選択したユニットのスケジューラーサービス名が入力されます。

また，［配下も探す］がチェックされます。

手順2で選択したユニットのスケジューラーサービス名が入力されます。

また，［配下も探す］がチェックされます。

手順2で選択したユニットのスケジューラーサービス名が入力されます。

また，［配下も探す］がチェックされます。

2

［検索対象］

［定義と状態］が指定されます。

［定義と状態］が指定されます。

［定義と状態］が指定されます。

［定義だけ］が指定されます。

3

［定義］タブ

［待ち合わせ対象ユニット名］

手順2で選択したユニットの，スケジューラーサービス名を除いたユニット完全名が入力され，［完全一致］が指定されます。

手順2で選択したユニットの，スケジューラーサービス名を除いたユニット完全名が入力され，［完全一致］が指定されます。

手順2で選択したユニットの，スケジューラーサービス名を除いたユニット完全名が入力され，［完全一致］が指定されます。

手順2で選択したユニットの，スケジューラーサービス名を除いたユニット完全名が入力され，［完全一致］が指定されます。

4

［状態］タブ

［対象世代］

［期間指定］で，［検索］ウィンドウの起動当日の00:00〜23:59が入力されます

［期間指定］で，［検索］ウィンドウの起動当日の00:00〜23:59が入力されます

［期間指定］で，［検索］ウィンドウの起動当日の00:00〜23:59が入力されます

入力されません。

（凡例）

View（メイン）：［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

View（サマリー監視）：［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

モニタ：［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

エディタ：［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

必要に応じて，検索条件を変更する。

［検索開始］ボタンをクリックする。

検索結果リストエリアに，検索条件に該当したユニットの検索結果が一覧で表示されます。

検索途中で検索を中止したい場合は，［検索中止］ボタンをクリックしてください。

検索結果リストエリアに表示されたユニットを確認する。

必要に応じて，操作メニューから検索結果リストエリアに表示されたユニットを操作できます。

10.2.3　検索条件を保存する

指定した検索条件の組み合わせは，最大32個保存できます。保存した検索条件は，［検索条件］ドロップダウンリストから検索条件名を選択することで復元できます。

検索条件を保存する手順を次に示します。

検索条件設定エリアで検索条件を指定する。

［保存］ボタンをクリックする。

［検索条件の保存］ダイアログボックスが表示されます。

保存する検索条件の名称を入力する。

［OK］をクリックする。

［検索条件の保存］ダイアログボックスが閉じます。

手順3で入力した名称で，検索条件が保存されます。すでに保存されている名称と同じ名称で検索条件を保存した場合，保存内容は上書きされます。

なお，保存した検索条件は，ユーザー共通プロファイルにアップロード・ダウンロードすることで，JP1ユーザー共通の設定情報として使用できます。ユーザー共通プロファイルについては，「11.1.2 ユーザー共通プロファイルの利用」を参照してください。

10.2.4　保存した検索条件を削除する

保存した検索条件を削除する手順を次に示します。

［検索条件］ドロップダウンリストから，削除したい検索条件名を選択する。

［検索条件］ドロップダウンリストに選択した条件名が表示されます。

選択した検索条件が復元されます。

［削除］ボタンをクリックする。

手順1で選択した検索条件が削除されます。

10.3　ユニットを強調表示する

ウィンドウに表示されるユニットを強調表示することで，視認性を向上させることができます。

ユニットを強調表示させる二つの方法の手順について説明します。

10.3.1　先行ユニット／後続ユニットを強調表示する

次のウィンドウでは，指定したユニットの先行ユニットと後続ユニットを強調表示できます。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

先行／後続ユニットを強調表示させる手順を次に示します。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウまたは［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアで任意のユニット（基準ユニット）をクリックする。

クリックしたユニットのアイコンが選択状態になります。

［表示］−［強調表示］から次のどれかを選択する。

選択できる強調表示のメニューコマンドは次のとおりです。

［先行だけ］

基準ユニット，先行ユニット，およびその関連線が，それぞれの強調表示色で表示されます。基準ユニットと先行ユニット以外のユニットおよび先行ユニットの関連線以外は淡い色で表示されます。

［後続だけ］

基準ユニット，後続ユニット，およびその関連線が，それぞれの強調表示色で表示されます。基準ユニットと後続ユニット以外のユニットおよび後続ユニットの関連線以外は淡い色で表示されます。

［先行と後続］

基準ユニット，先行，後続ユニット，およびそれらの関連線が，それぞれの強調表示色で表示されます。基準ユニットと先行，後続ユニット以外のユニット，および先行，後続ユニットの関連線以外は淡い色で表示されます。

［先行と後続］を選択した場合の表示例を次に示します。

図10‒2　［先行と後続］を選択した場合

なお，先行／後続ユニットの強調表示を解除する場合は，［表示］−［強調表示］−［解除］を選択します。

補足事項

［環境設定］ダイアログボックスで，先行／後続関係の基準となるユニット（基準ユニット），先行ユニット，後続ユニット，および関連線を何色で表示させるかを設定できます。詳細については，「12.3.42(3) ［エディタ・モニタ］タブ」を参照してください。

リストエリアでユニットをダブルクリックしたときに，マップエリアで先行／後続ユニットおよびその関連線を，それぞれの強調表示色で表示させることもできます。表示方法については，「11.5.11 リストエリアでユニットをダブルクリックしたときの動作を変更する」を参照してください。

基準ユニットと先行／後続関係を持たないユニットは，マップエリアでは淡い色で表示されますが，リストエリアでは通常の濃さで表示されます。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウおよび［ジョブネットモニタ］ウィンドウで先行／後続ユニットを強調表示する場合に，基準ユニットと先行／後続関係を持たないユニットおよび関連線を表示する色の淡さをカスタマイズできます。淡さのカスタマイズについては，「11.7.11 強調表示で基準ユニットおよび先行／後続ユニット以外の表示色の淡さを変更する」を参照してください。

10.3.2　実行ユニットだけを強調表示する

［ジョブネットモニタ］ウィンドウでは，当日に実行された，または実行予定があるユニットだけを強調表示できます。これによって，1階層に大量のユニットが定義されているジョブネットでも，その中から簡単に当日分のユニットを識別できます。

実行ユニットだけを強調表示させる手順を次に示します。

任意のルートジョブネットを選択し，［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示する。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示させる手順については，「8.6 マップ形式で監視する」を参照してください。

［表示］−［実行ユニットだけ表示］を選択する。

当日実行された，または実行予定があるユニットだけ通常表示され，それ以外のユニットおよび関連線は淡い色で表示されます。

［実行ユニットだけ表示］を選択した場合の表示例を次に示します。

図10‒3　［実行ユニットだけ表示］を選択した場合

［表示］−［実行ユニットだけ表示］を選択したままの状態で［ジョブネットモニタ］ウィンドウを閉じると，次回［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示したときも［表示］−［実行ユニットだけ表示］が選択された状態になります。

実行ユニット強調表示を解除する場合は，再度［表示］−［実行ユニットだけ表示］を選択します。

なお，場合によっては，ジョブフローが途切れて見えることがあります。

ジョブフローが途切れて見える例を次に示します。

図10‒4　ジョブフローが途切れて見える例

補足事項

次の状態のユニットは，実行ユニットとされません。

・未登録

・未計画

・未実行終了（実行予定なし）

・計画未実行

・繰り越し未実行（実行予定なし）

・閉塞

アイコンや関連線が重なる場合は，次の優先順で表示されます。

1. 実行ユニットのアイコン

2. 実行ユニットの関連線

3. それ以外ユニットのアイコン

4. それ以外のユニットの関連線

先行／後続ユニットの強調表示機能と併用できます。

実行ユニットの強調表示機能を先行／後続ユニットの強調表示機能と併用した場合は，基準ユニット・先行ユニット・後続ユニットが指定の色で強調表示された上で，当日分以外のユニットが淡い色で表示されます。

当日分以外のユニットは，マップエリアでは淡い色で表示されますが，リストエリアでは通常の濃さで表示されます。

実行ユニットの強調表示は，当日に実行された，または実行予定があるユニット以外のユニットおよび関連線を淡い色で表示することで実現しています。この色の淡さをカスタマイズできます。淡さのカスタマイズについては，「11.7.12 実行ユニットだけ表示させるときの実行ユニット以外の表示色の淡さを変更する」を参照してください。

10.4　JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3のコマンドを実行する

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3のコマンドを実行できます。JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3のコマンドを実行することで，マネージャーホストにログインしないで，JP1/AJS3 - Managerの稼働状況や，ジョブの定義情報などを取得できます。

JP1/AJS3のコマンドを実行するには，実行するコマンドをあらかじめ登録しておく必要があります。

JP1/AJS3のコマンドを登録および実行する手順について説明します。

なお，JP1/AJS3のコマンドを登録および実行するには，JP1/AJS3 - Managerでの設定が必要です。必要な設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.5.4 JP1/AJS3 - Viewから実行するJP1/AJS3のコマンドについて検討する」を参照してください。

10.4.1　JP1/AJS3のコマンドを登録する

JP1/AJS3のコマンドは，次のウィンドウから登録できます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

［検索］ウィンドウ

JP1/AJS3のコマンドを登録する手順を次に示します。

JP1/AJS3のコマンドを登録できるウィンドウのどれかを表示する。

［オプション］−［JP1/AJS3のコマンドの設定］を選択する。

［JP1/AJS3のコマンドの設定］ダイアログボックスが表示されます。

［追加］ボタンをクリックする。

［JP1/AJS3のコマンドの登録］ダイアログボックスが表示されます。

コマンドの登録名や登録したいコマンド名などの項目を指定する。

［JP1/AJS3のコマンドの登録］ダイアログボックスで［ポップアップメニューに追加］をチェックすると，ユニットを右クリックしたときに表示されるポップアップメニューからもコマンドを実行できるようになります。

注意事項

コマンドの引数にユニット名を指定するとき，総称名や-Rオプションを指定すると，処理対象となるユニット数が多くなるため，コマンドの実行時にネットワークやマネージャーホストに負荷が掛かり，JP1/AJS3の運用に影響を与えるおそれがあります。このため，ユニット名に総称名や-Rオプションを指定しないようにしてください。指定する必要がある場合は，-E，-L，または-Tオプションを使用して，対象のユニットを絞り込むようにしてください。

［OK］ボタンをクリックする。

［JP1/AJS3のコマンドの登録］ダイアログボックスが閉じます。

手順4で登録したコマンドが，［JP1/AJS3のコマンドの設定］ダイアログボックスのJP1/AJS3のコマンドの一覧に表示されます。

10.4.2　JP1/AJS3のコマンドを実行する

JP1/AJS3のコマンドは，次のウィンドウから実行できます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

［検索］ウィンドウ

JP1/AJS3のコマンドを実行する手順を次に示します。

JP1/AJS3のコマンドを実行できるウィンドウのどれかを表示する。

コマンドを実行する対象のユニットを選択する。

注意事項

次の場合，ユニットを選択する必要はありません。コマンドラインに指定した内容でコマンドが実行されます。

・コマンド引数や出力ファイル名に置換文字列を使用していない場合

・置換文字列として次の項目だけを使用している場合

　・ユーザー名

　・年

　・月

　・日

　・時刻

［オプション］−［JP1/AJS3のコマンドの設定］を選択する。

［JP1/AJS3のコマンドの設定］ダイアログボックスが表示されます。

［JP1/AJS3のコマンドの設定］ダイアログボックスから，実行したいコマンドを選択する。

［実行］ボタンをクリックする。

コマンドの実行を確認するメッセージダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。

JP1/AJS3 - ViewでログインしているJP1ユーザーの権限でコマンドが実行されます。

コマンドの実行が終了すると，［JP1/AJS3のコマンド実行結果］ダイアログボックスが表示され，コマンドの実行結果を確認できます。

補足事項

［JP1/AJS3のコマンドの設定］メニューを不活性に設定している場合，ポップアップメニューに［JP1/AJS3のコマンド］は表示されません。

コマンド実行中にマネージャーホストでコマンドプロセスが強制終了されると，コマンドの実行結果が出力ファイルに途中まで出力され，［JP1/AJS3のコマンド実行結果］ダイアログボックスの［リターンコード］に「0」が表示されることがあります。

コマンド実行中に次の操作はできません。

・JP1/AJS3 - Viewを終了する

・コマンドを実行したウィンドウを閉じる

11　JP1/AJS3 - Viewで使用するウィンドウおよびダイアログボックスのカスタマイズ

この章では，JP1/AJS3 - Viewで使用するウィンドウおよびダイアログボックスのカスタマイズについて説明します。ダイアログボックスで定義する項目の詳細については，「12. ウィンドウとダイアログボックス」を参照してください。

11.1　カスタマイズの方法

JP1/AJS3 - Viewには，次に示すウィンドウがあります。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

［月間カレンダー編集］ウィンドウ

［年間カレンダー編集］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

［デイリースケジュール］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［検索］ウィンドウ

JP1/AJS3 - Viewでは，これらのウィンドウをより快適に使用するために，さまざまなカスタマイズ機能を使用できます。

11.1.1　カスタマイズ方法の種類

ウィンドウおよびダイアログボックスのカスタマイズ方法について説明します。

(1)　カスタマイズ方法一覧

ウィンドウおよびダイアログボックスのカスタマイズ方法には，次の7種類があります。

JP1/AJS3 - Viewのダイアログボックスやメニューによるカスタマイズ

JP1/AJS3 - Viewのダイアログボックスやメニューを使用したカスタマイズは，JP1/AJS3 - Viewホスト単位で，かつログインしたJP1ユーザーごとに適用されます。

一部のカスタマイズ内容は，ユーザー共通プロファイルとして保存できます。複数のJP1ユーザーにカスタマイズ内容を適用したい場合は，ユーザー共通プロファイルを利用してください。

ユーザー共通プロファイルの詳細については，「11.1.2 ユーザー共通プロファイルの利用」を参照してください。

JP1/AJS3 - Manager上のファイル（jajsDisableMenu）によるカスタマイズ

JP1/AJS3 - Manager上のファイル（jajsDisableMenu）によるカスタマイズは，JP1/AJS3 - Viewホストとは関係なく，ログインしたJP1ユーザー単位で適用されます。

JP1/AJS3 - Manager上のファイル（jajsExecutableCommand）によるカスタマイズ

JP1/AJS3 - Manager上のファイル（jajsExecutableCommand）によるカスタマイズでは，全JP1ユーザーに共通の設定とJP1ユーザーごとの設定ができます。

JP1/AJS3 - View上のユーザー指定オプションファイル（ajs2view_opt.conf）によるカスタマイズ

JP1/AJS3 - View上のユーザー指定オプションファイル（ajs2view_opt.conf）によるカスタマイズは，JP1/AJS3 - Viewホスト単位で，かつログインしたJP1ユーザーごとに有効になります。

一部のカスタマイズ内容は，ユーザー共通プロファイルとして保存できます。複数のJP1ユーザーにカスタマイズ内容を適用したい場合は，ユーザー共通プロファイルを利用してください。

ユーザー共通プロファイルの詳細については，「11.1.2 ユーザー共通プロファイルの利用」を参照してください。

JP1/AJS3 - View上のシステム共通設定ファイル（ajs2view_common.conf）によるカスタマイズ

JP1/AJS3 - View上のシステム共通設定ファイル（ajs2view_common.conf）によるカスタマイズは，ログインしたJP1ユーザーとは関係なく，JP1/AJS3 - Viewホスト単位で適用されます。

JP1/AJS3 - View上のファイル（ajs2.conf）によるカスタマイズ

JP1/AJS3 - View上のファイル（ajs2.conf）によるカスタマイズは，JP1/AJS3 - Viewホスト単位で有効になります。

JP1/AJS3 - Manager上のViewカスタマイズ設定ファイル（jajsCustomizeView）によるカスタマイズ

JP1/AJS3 - Manager上のViewカスタマイズ設定ファイル（jajsCustomizeView）によるカスタマイズは，JP1/AJS3 - Viewホストとは関係なく，JP1/AJS3 - Manager単位で適用されます。

(2)　JP1/AJS3 - Viewのダイアログボックスやメニューによるカスタマイズ

JP1/AJS3 - Viewのダイアログボックスやメニューを使用することで，JP1/AJS3 - Viewをカスタマイズできます。

(3)　JP1/AJS3 - Manager上のファイル（jajsDisableMenu）によるカスタマイズ

JP1/AJS3 - Manager上のカスタマイズファイル（jajsDisableMenu）を編集することで，JP1/AJS3 - Viewをカスタマイズできます。

JP1/AJS3 - Manager上のファイルを使用したカスタマイズ手順を次に示します。

JP1/AJS3 - Manager上に，カスタマイズファイル（jajsDisableMenu）を格納するフォルダを作成する。

カスタマイズを行うJP1ユーザーごとに，「JP1ユーザー名」フォルダを作成します。

作成するフォルダを次に示します。

Windows Server 2003以外で，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥conf¥profiles¥JP1ユーザー名※1，※2

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

・「システムドライブ¥Windows」配下

・「システムドライブ¥Program Files」配下

・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下（64ビット版のWindowsの場合）

Windows Server 2003以外で，インストール先フォルダが上記以外の場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf¥Profiles¥JP1ユーザー名※1，※2

Windows Server 2003の場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf¥Profiles¥JP1ユーザー名※1，※2

UNIXの場合

/etc/opt/jp1ajs2/conf/profiles/JP1ユーザー名※1，※2

注※1

「JP1ユーザー名」には，大文字の英字は使用できません。英字を使用する場合は，小文字を使用してください。

注※2

JP1ユーザー名に次の名称を使用する場合，「JP1ユーザー名」フォルダは，半角の括弧「(」と「)」で囲んでください。

Windowsの場合

・デバイス名（NUL，CON，AUX，COM1〜COM9，LPT1〜LPT9，PRNなど）

・デバイス名.拡張子

・「.（ピリオド）」で始まる名称

UNIXの場合

・「.（ピリオド）」で始まる名称

手順1で作成した「JP1ユーザー名」フォルダにカスタマイズファイル（jajsDisableMenu）を作成し，テキストエディターで開く。

カスタマイズする内容を指定して，保存する。

JP1/AJS3 - Viewを起動する。

カスタマイズファイルを作成したあとに起動したJP1/AJS3 - Viewから，カスタマイズ内容が有効になります。

注意事項

JP1/AJS3 - Manager上のファイルへの指定は，物理ホストおよび論理ホストの両方に対して有効です。このため，JP1/AJS3 - Managerがクラスタ構成の場合は，実行系・待機系の両方に同じ指定をしてください。

(4)　JP1/AJS3 - Manager上のファイル（jajsExecutableCommand）によるカスタマイズ

JP1/AJS3 - Manager上のファイル（jajsExecutableCommand）を編集することで，JP1/AJS3 - Viewをカスタマイズできます。

JP1/AJS3 - Manager上のファイルを使用したカスタマイズ手順を次に示します。

JP1/AJS3 - Manager上のファイル（jajsExecutableCommand）のモデルファイル（jajsExecutableCommand.model）を任意のフォルダにコピーする。

jajsExecutableCommand.modelファイルが格納されているフォルダを次に示します。

Windowsの場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf

UNIXの場合

/etc/opt/jp1ajs2/conf

コピーしたモデルファイルをテキストエディターで開く。

カスタマイズする内容を指定して，保存する。

ファイルの記載形式については，「11.3.18 JP1/AJS3のコマンドを実行できるようにする」を参照してください。

ファイル名を「jajsExecutableCommand」に変更し，適切な場所に格納する。

ファイルの格納先は，全JP1ユーザーに共通で設定する場合とJP1ユーザーごとに設定する場合で異なります。全JP1ユーザー共通の設定とJP1ユーザーごとの設定の両方に格納した場合，JP1ユーザーごとの設定が優先されます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.5.4 JP1/AJS3 - Viewから実行するJP1/AJS3のコマンドについて検討する」を参照してください。

jajsExecutableCommandファイルの格納先を次に示します。

表11‒1　jajsExecutableCommandファイルの格納先

OS

全JP1ユーザーに共通の設定とする場合

JP1ユーザーごとの設定とする場合

Windows（物理ホスト）

JP1/AJS3フォルダ※1¥profiles¥(jajsExecutableCommand)※2

JP1/AJS3フォルダ※1¥profiles¥(jajsExecutableCommand)※2¥JP1ユーザー名

Windows（論理ホスト）

共有フォルダ¥jp1ajs2¥conf¥profiles¥(jajsExecutableCommand)※2

共有フォルダ¥jp1ajs2¥conf¥profiles¥(jajsExecutableCommand)※2¥JP1ユーザー名

UNIX（物理ホスト）

/etc/opt/jp1ajs2/conf/profiles/(jajsExecutableCommand)※2

/etc/opt/jp1ajs2/conf/profiles/(jajsExecutableCommand)※2/JP1ユーザー名

UNIX（論理ホスト）

共有ディレクトリ/jp1ajs2/conf/profiles/(jajsExecutableCommand)※2

共有ディレクトリ/jp1ajs2/conf/profiles/(jajsExecutableCommand)※2/JP1ユーザー名

注※1

「JP1/AJS3フォルダ」の部分は次のフォルダに置き換えてください。

Windows Server 2003以外で，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥conf

Windows Server 2003以外で，インストール先フォルダが上記以外の場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf

Windows Server 2003の場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

・「システムドライブ¥Windows」配下

・「システムドライブ¥Program Files」配下

・「システムドライブ¥Program Files(x86)」配下（64ビット版のWindowsの場合）

注※2

「(jajsExecutableCommand)」フォルダは，JP1/AJS3 - Managerのインストールおよびセットアップ処理では作成されません。

(5)　JP1/AJS3 - View上のユーザー指定オプションファイル（ajs2view_opt.conf）によるカスタマイズ

JP1/AJS3 - View上のユーザー指定オプションファイル（ajs2view_opt.conf）を編集することで，JP1/AJS3 - Viewをカスタマイズできます。

ユーザー指定オプションファイルによるカスタマイズ手順を次に示します。

ユーザー指定オプションファイルのモデルファイル（ajs2view_opt.conf.model）を，任意のフォルダにコピーする。

ajs2view_opt.conf.modelファイルが格納されているフォルダを次に示します。

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ¥conf

コピーしたモデルファイルをテキストエディターで開く。

カスタマイズする内容を指定して，保存する。

カスタマイズするオプションの先頭の「#」を削除して，値を設定します。

ファイル名を「ajs2view_opt.conf」に変更し，次の格納場所に移動する。

ユーザー指定オプションファイルを格納するフォルダを次に示します。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥JP1ユーザー名※

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

注※

一度でもログインしていれば，ログインしたJP1ユーザー名のフォルダが作成されています。

JP1ユーザー名に次の名称を使用する場合，JP1ユーザー名ごとに作成されるフォルダは，半角の括弧「(」と「)」で囲まれます。

・デバイス名（NUL，CON，AUX，COM1〜COM9，LPT1〜LPT9，PRNなど）

・デバイス名.拡張子

・「.（ピリオド）」で始まる名称

JP1/AJS3 - Viewを起動する。

ユーザー指定オプションファイルを格納したあとに起動したJP1/AJS3 - Viewから，カスタマイズ内容が有効になります。

注意事項

ユーザー指定オプションファイルがない場合，JP1/AJS3 - Viewはデフォルト値で動作します。

バージョン11-00から，ユーザー指定オプションファイルでカスタマイズできる項目のうち，一部の項目のデフォルト値が変更されています。バージョン11-00で変更されたデフォルト値が適用されるかどうかは，JP1/AJS3のインストール方法と，バージョン10-50以前のユーザー指定オプションファイルを使用していたかどうかで異なります。

バージョン11-00で変更されたデフォルト値の適用可否を次に示します。

表11‒2　バージョン11-00で変更されたデフォルト値の適用可否

インストール方法

バージョン10-50以前のユーザー指定オプションファイルの状態

バージョン11-00で変更されたデフォルト値の適用

バージョン11-00以降を新規インストール

該当しない。

変更されたデフォルト値が適用されます。

バージョン10-50以前からバージョン11-00以降へバージョンアップインストール

カスタマイズしていた。

変更されたデフォルト値は適用されません。

設定値をバージョン11-00以降のデフォルト値に変更するかどうかを検討してください。

カスタマイズしていない。

変更されたデフォルト値が適用されます。

設定値をバージョン10-50以前のデフォルト値に戻すどうかを検討してください。

バージョン11-00でデフォルト値が変更されたカスタマイズ項目，およびデフォルト値をバージョン10-50の状態に戻す方法については，「付録B.1 バージョン11-00からデフォルト値が変更されたカスタマイズ項目一覧」を参照してください。

(6)　JP1/AJS3 - View上のシステム共通設定ファイル（ajs2view_common.conf）によるカスタマイズ

JP1/AJS3 - View上のシステム共通設定ファイル（ajs2view_common.conf）を編集することで，JP1/AJS3 - Viewをカスタマイズできます。

システム共通設定ファイルによるカスタマイズ手順を次に示します。

システム共通設定ファイルのモデルファイル（ajs2view_common.conf.model）を，任意のフォルダにコピーする。

ajs2view_common.conf.modelファイルが格納されているフォルダを次に示します。

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ¥conf

コピーしたモデルファイルをテキストエディターで開く。

カスタマイズする内容を指定して，保存する。

カスタマイズするオプションの先頭の「#」を削除して，値を設定します。

ファイル名を「ajs2view_common.conf」に変更し，次の格納場所に移動する。

システム共通設定ファイルを格納するフォルダを次に示します。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

JP1/AJS3 - Viewを起動する。

システム共通設定ファイルを格納したあとに起動したJP1/AJS3 - Viewから，カスタマイズ内容が有効になります。

注意事項

システム共通設定ファイルを変更する必要がないユーザーには，「読み取りと実行」および「読み取り」だけを許可することを推奨します。

システム共通設定ファイルがない場合，JP1/AJS3 - Viewはデフォルト値で動作します。

(7)　JP1/AJS3 - View上のファイル（ajs2.conf）によるカスタマイズ

JP1/AJS3 - View上のファイル（ajs2.conf）を編集することで，JP1/AJS3 - Viewをカスタマイズできます。

JP1/AJS3 - View上のファイル（ajs2.conf）によるカスタマイズ手順を次に示します。

JP1/AJS3 - View上のファイル（ajs2.conf）をテキストエディターで開く。

ajs2.confファイルが格納されているフォルダを次に示します。

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ¥conf

カスタマイズする内容を指定して，保存する。

JP1/AJS3 - Viewを起動する。

JP1/AJS3 - View上のファイル（ajs2.conf）を格納したあとに起動したJP1/AJS3 - Viewから，カスタマイズ内容が有効になります。

(8)　JP1/AJS3 - Manager上のViewカスタマイズ設定ファイル（jajsCustomizeView）によるカスタマイズ

JP1/AJS3 - Manager上のViewカスタマイズ設定ファイル（jajsCustomizeView）を編集することで，JP1/AJS3 - Viewをカスタマイズできます。

Viewカスタマイズ設定ファイルによるカスタマイズ手順を次に示します。

Viewカスタマイズ設定ファイル（jajsCustomizeView）のモデルファイル（jajsCustomizeView.model）を任意のフォルダに任意のファイル名でコピーする。

jajsCustomizeView.modelファイルが格納されているフォルダを次に示します。

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ¥conf

コピーしたモデルファイルをテキストエディターで開く。

カスタマイズする内容を指定して，保存する。

ファイルの記載形式については，「11.3.19 接続先マネージャーホストの情報を表示する」を参照してください。

JP1/AJS3 - Viewで，設定をカスタマイズしたいマネージャーホストにログインする。

JP1/AJS3 - Viewの［環境設定］ダイアログボックスで，手順3で保存したファイルをアップロードする。

JP1/AJS3 - Viewの環境設定ダイアログボックスについては，「12.3.42 ［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。

JP1/AJS3 - Viewの［環境設定］ダイアログボックスでViewカスタマイズ設定ファイル（jajsCustomizeView）をダウンロードし，設定内容が反映されているかどうか確認する。

11.1.2　ユーザー共通プロファイルの利用

ユーザー共通プロファイルおよびその利用方法について説明します。

(1)　ユーザー共通プロファイルとは

ユーザー共通プロファイルとは，ログイン先のJP1/AJS3 - Managerに保存される，JP1ユーザーで共通のJP1/AJS3 - Viewの設定情報です。

ユーザー共通プロファイルには，次に示す情報が保存されます。

JP1/AJS3 - Viewのダイアログボックスやメニューによるカスタマイズ情報

JP1/AJS3 - View上のユーザー指定オプションファイル（ajs2view_opt.conf）によるカスタマイズ情報

JP1/AJS3 - Viewを利用するユーザーは，システム管理者などがJP1/AJS3 - Managerにアップロードしたユーザー共通プロファイルをダウンロードすることで，JP1ユーザー共通の設定情報をJP1/AJS3 - Viewに適用できます。ユーザー共通プロファイルを利用することで，JP1/AJS3 - Viewを設定し直す必要がなくなります。

JP1ユーザー共通で使用したい設定は，ユーザー共通プロファイルとしてJP1/AJS3 - Managerにアップロードしておくと便利です。

補足事項

JP1/AJS3 - Manager上に次のディレクトリまたはファイルがすでにある場合，JP1ユーザーにマッピングされているOSユーザーの書き込み権限をあらかじめ設定しておいてください。

物理ホストの場合（Windows Server 2003以外のとき）

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf

%AllUserProfile%¥ProgramData¥Hitachi¥jp1¥jp1_default¥JP1AJS2¥conf¥profiles

物理ホストの場合（Windows Server 2003のとき）

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf¥profiles

物理ホストの場合（UNIXのとき）

/etc/opt/jp1ajs2/conf

/etc/opt/jp1ajs2/conf/profiles

論理ホストの場合（Windows Server 2003以外のとき）

共有ディレクトリ¥jp1ajs2¥conf

%AllUserProfile%¥ProgramData¥Hitachi¥jp1¥論理ホスト名¥JP1AJS2¥conf¥profiles

論理ホストの場合（Windows Server 2003のとき）

共有ディレクトリ¥jp1ajs2¥conf

共有ディレクトリ¥jp1ajs2¥conf¥profiles

論理ホストの場合（UNIXのとき）

共有ディレクトリ/jp1ajs2/conf

共有ディレクトリ/jp1ajs2/conf/profiles

JP1/AJS3 - View上に次のディレクトリまたはファイルがすでにある場合，JP1/AJS3 - Viewを起動するOSユーザーの書き込み権限をあらかじめ設定しておいてください。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥JP1ユーザー名¥ajs2view_opt.conf

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

ユーザー共通プロファイルは，ユーザー共通プロファイルをアップロードするJP1/AJS - Viewと，ダウンロードするJP1/AJS - Viewのバージョンが異なる場合でも利用できます。上位バージョンのJP1/AJS - Viewでアップロードしたユーザー共通プロファイルを，下位バージョンのJP1/AJS - Viewでダウンロードした場合は，ダウンロード先のJP1/AJS - Viewのバージョンでサポートしている機能範囲内で動作します。

(2)　ユーザー共通プロファイルに保存できる設定一覧

ユーザー共通プロファイルに保存できる設定，およびダウンロード後に設定が有効になるタイミングを，次の表に示します。

表11‒3　接続先Managerのユーザー共通プロファイルに保存できる設定と，設定が有効になるタイミング

設定場所

保存できる設定

設定が有効になるタイミング

［環境設定］ダイアログボックス

［起動］タブ

起動モードを変更する

次回JP1/AJS3 - View起動時

［メイン］タブ

リストエリアの表示について設定する

アイコン表示色，状態／結果のカラーイメージ：即

ジョブグループの状態表示：［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）再起動時

リストエリアでジョブネットをダブルクリックしたときに表示するウィンドウを変更する

即

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ起動時の排他編集モードを設定する

即

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ起動時の監視モードを設定する

即

［エディタ・モニタ］タブ

マップエリアでのユニット名とコメントの表示について設定する

最新情報に更新時

マップエリアでの先行／後続ユニットの強調表示色を設定する

強調表示時，強調表示の解除時，または最新情報に更新時

リストエリアでユニットをダブルクリックしたときの動作を変更する

［ジョブネットエディタ］ウィンドウまたは［ジョブネットモニタ］ウィンドウ再起動時

［スケジュール］タブ

初回実行時間を設定する

最新情報に更新時または自動更新時

日時エリアの表示時間を設定する

［デイリースケジュール］ウィンドウ再起動時

マンスリーシミュレーションを実行する

最新情報に更新時または自動更新時

ツリーエリアでのユニット名の表示順序を設定する

［デイリースケジュール］ウィンドウまたは［マンスリースケジュール］ウィンドウ再起動時

表示するスケジュール情報がないルートジョブネットを表示しない

［デイリースケジュール］ウィンドウまたは［マンスリースケジュール］ウィンドウ再起動時

プランニンググループを表示しない

［マンスリースケジュール］ウィンドウ再起動時

［全般］タブ

実行状態，実行結果，遅延の表示色を変更する

即

遅延・異常・警告状態の表示色の優先度を変更する

即

保留予定があるユニットの表示色を変更する

最新情報に更新時または自動更新時

［機能メニューの設定］ダイアログボックス

表示される機能メニューを変更する

次回JP1/AJS3 - View起動時

［表示色の作成］ダイアログボックス

実行状態，実行結果，遅延の表示色を作成する

即

［更新間隔の設定］ダイアログボックス

ウィンドウの更新間隔を設定する

即

［表示項目設定］ダイアログボックス

リストエリアの表示項目を設定する

即

実行結果リストの表示項目を設定する

［デイリースケジュール］ウィンドウまたは［マンスリースケジュール］ウィンドウ再起動時

検索結果リストエリアの表示項目を設定する

［検索］ウィンドウ再起動時または［検索開始］ボタンクリック時

［表示順序の設定］ダイアログボックス

ツリーエリアとリストエリアに表示するスケジューラーサービスまたはジョブグループの表示順序を変更する

即

［デフォルト値の設定］ダイアログボックス

ダイアログボックスのデフォルト値を変更する

即

［詳細定義］ダイアログボックスで特定の定義項目の変更を許可しないようにする

［詳細定義］ダイアログボックス再起動時

使用しないユニットアイコンをアイコンリストに表示しない

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ再起動時

［フィルタの設定］ダイアログボックス

ジョブの実行状態を絞り込んで表示する※1

最新情報に更新時または自動更新時

［ツールの設定］ダイアログボックス

ツールを登録・起動する

即

［JP1/AJS3のコマンドの設定］ダイアログボックス

JP1/AJS3のコマンドを登録する※6

即

［監視対象選択］ダイアログボックス

監視対象一覧にユニットを追加する※2

即

［検索］ウィンドウの［保存］ボタン

検索条件を保存する※3

［検索］ウィンドウ再起動時

JP1/AJS3 - View上のユーザー指定オプションファイル（ajs2view_opt.conf）

JP1/AJS3 - Managerとの自動再接続を抑止する

即

JP1ユーザーごとに異なるカスタムジョブを使用する

次回JP1/AJS3 - View起動時

［詳細定義］ダイアログボックスの［実行エージェント］に表示する順序を変更する

［詳細定義］ダイアログボックス再起動時

特定の確認メッセージを非表示にする

即

未登録のカスタムジョブをジョブネットのアイコンで表示する

即

アイコンイメージを変更する

次回JP1/AJS3 - View起動時

計画実行登録したルートジョブネットの実行中止の表示形式を変更する

最新情報に更新時

ツリーエリアの表示ユニットをバージョン10以前の表示順序で表示する

対象ウィンドウまたは対象ダイアログボックス再起動時

ログインJP1ユーザー名の表示を抑止する

対象ウィンドウ再起動時

表示項目の［種別］を分類して表示する

最新情報に更新時または［検索開始］ボタンクリック時

確定実行登録時の警告メッセージを設定する

即

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）を表示したときに，ツリーエリアにジョブグループおよびプランニンググループを表示する

即

画面の更新後またはリストフィルターの設定後にユニットの選択状態とスクロール位置を維持しない

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ再起動時

［実行登録］・［登録解除］以外の操作メニューをポップアップメニューに表示する

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）再起動時

［追加］・［計画一時変更］を操作メニューに追加する

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）再起動時

監視対象ユニットの最大数を変更する

即

［ツールの登録］ダイアログボックスの［置換文字列］ドロップダウンにユーザー名を表示する

次回JP1/AJS3 - View起動時

ネストジョブネットのスケジュール設定で［上位のジョブネットに依存する］をチェックした場合に，定義済みのスケジュールルールが削除される前の確認メッセージを表示しない

次回JP1/AJS3 - View起動時

機能メニュー［ジョブネット定義］選択時にリストエリアに実行登録済みジョブネットを表示しない

次回JP1/AJS3 - View起動時

ツリーエリアとリストエリアに表示するスケジューラーサービスまたはジョブグループの表示順序を変更する

最新情報に更新時

［ジョブネットエディタ］ウィンドウを表示したときに，ツリーエリアにネストジョブネットおよびネストリモートジョブネットを表示する

即

上位階層への移動時に移動前のネストジョブネットを選択状態にする

［ジョブネットエディタ］ウィンドウまたは［ジョブネットモニタ］ウィンドウ再起動時

選択状態を示す色を変更する

［ジョブネットエディタ］ウィンドウまたは［ジョブネットモニタ］ウィンドウ再起動時

強調表示で基準ユニットおよび先行／後続ユニット以外の表示色の淡さを変更する

［ジョブネットエディタ］ウィンドウまたは［ジョブネットモニタ］ウィンドウ再起動時

実行ユニットだけ表示させるときの実行ユニット以外の表示色の淡さを変更する

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ再起動時

アイコンのツールチップを表示しない

［ジョブネットエディタ］ウィンドウまたは［ジョブネットモニタ］ウィンドウ再起動時

ジョブネット名を完全名で表示する

ツリー階層を選択，排他編集に切り替え時

［ジョブネットエディタ］ウィンドウで排他編集できないようにする

排他編集に切り替え時

関連線を削除するときに確認メッセージを表示する

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ再起動時

［ジョブネットエディタ］ウィンドウの複数起動を許可する

即

［ジョブネットエディタ］ウィンドウの［貼り付け（関連線あり）］と［貼り付け（関連線なし）］をバージョン10-50以前のメニュー表示と動作に戻す

次回JP1/AJS3 - View起動時

カレンダーの日付の背景色を変更する

［月間カレンダー編集］ウィンドウあるいは［年間カレンダー編集］ウィンドウ再起動時，または前年／翌年ボタンあるいは前月／翌月ボタンクリック時

最初に表示するカレンダーの形式を指定する

［月間カレンダー編集］ウィンドウあるいは［年間カレンダー編集］ウィンドウ再起動時

［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示したときに，ツリーエリアにネストジョブネットおよびネストリモートジョブネットを表示する

即

［モニタ詳細］ダイアログボックスから［詳細定義］ダイアログボックスを表示したときにジョブの定義内容を変更できなくする

［定義編集］ボタンクリック時

［実行結果詳細］ダイアログボックスを自動更新する

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ再起動時

［実行結果詳細］ダイアログボックスを小さく表示する

［実行結果詳細］ダイアログボックス再起動時

JP1/IM - ViewからJP1/AJS3 - Viewを起動したときにルートジョブネットの直下のユニットを表示する

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ再起動時

［ジョブネットモニタ］ウィンドウの複数起動を抑止する

即

日時エリアおよびスケジュールエリアの背景色を変更する

［デイリースケジュール］ウィンドウ再起動時

日付エリアおよびスケジュールエリアの背景色を変更する

［マンスリースケジュール］ウィンドウ再起動時

日付エリアおよびスケジュールエリアの文字色を変更する

［マンスリースケジュール］ウィンドウ再起動時

未登録ユニットの実行予定を実行結果リストに表示する

次回JP1/AJS3 - View起動時

日付エリアおよびスケジュールエリアの当日の表示位置を変更する

［マンスリースケジュール］ウィンドウ再起動時

検索結果リストエリアに表示されるユニットの最大表示数を変更する

［検索］ウィンドウ再起動時，または［検索開始］ボタンクリック時

検索条件設定エリアの［検索開始］，［検索中止］，［クリア］ボタンの配置を変更する

［検索］ウィンドウ再起動時

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

未登録の実行スケジュールを表示する※4，※5

［マンスリースケジュール］ウィンドウ再起動時

（凡例）

即：メッセージKAVV375-Iの出力ダイアログボックスで，［OK］ボタンをクリック時

注※1

ジョブの状態を絞り込んで表示する手順の説明は，「10.1.2 ［フィルタの設定］ダイアログボックスを使って実行状態を絞り込む」を参照してください。

注※2

監視対象一覧にユニットを追加する手順の説明は，「8.3 進行状況を監視する」を参照してください。

注※3

検索条件を保存する手順の説明は，「10.2 ユニットを検索して表示する」を参照してください。

注※4

未登録ユニットを表示する手順の説明は，「6.4 定義したスケジュールの確認」を参照してください。

注※5

未登録ユニットの実行スケジュールを表示するように設定している場合，未登録ユニットの実行スケジュールを算出する分，［マンスリースケジュール］ウィンドウの起動に時間が掛かります。

そのため，ジョブネットのスケジュールを定義する担当者とジョブネットの状態を監視する担当者が異なる場合，未登録ユニットの実行スケジュールを表示しない設定でユーザー共通プロファイルをアップロードする運用を推奨します。

注※6

［JP1/AJS3のコマンドの設定］ダイアログボックスで登録したコマンドの設定情報を，ユーザー共通プロファイルに保存できます。［JP1/AJS3のコマンドの設定］ダイアログボックスでコマンドを登録する手順の説明は，「10.4.1 JP1/AJS3のコマンドを登録する」を参照してください。

(3)　ユーザー共通プロファイルのアップロードとダウンロード

ユーザー共通プロファイルをJP1/AJS3 - Managerにアップロードしたり，JP1/AJS3 - Managerからダウンロードしたりする方法を，次に示します。

ユーザー共通プロファイルをJP1/AJS3 - Managerにアップロードする方法

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウで，［オプション］−［ユーザー共通プロファイル］−［アップロード］をクリックする。

補足事項

アップロード時，デフォルト値から変更されていない設定はデフォルト値をアップロードしたものとして扱います。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウの［更新間隔の設定］をアップロードする場合は，［ジョブネットモニタ］ウィンドウを閉じたあとにアップロードする必要があります。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアと［デイリースケジュール］ウィンドウ，［マンスリースケジュール］ウィンドウの実行結果リストの画面サイズをアップロードする場合は，各ウィンドウを閉じたあとにアップロードしてください。

アップロードは，どのJP1ユーザーからも操作できます。JP1ユーザー単位でアップロードを制限したい場合は，特定のJP1ユーザーに対してアップロードの操作メニューを不活性表示するようにカスタマイズしてください。カスタマイズの方法に関しては，「11.3.9 特定のメニューを不活性にする」を参照してください。

ユーザー共通プロファイルをJP1/AJS3 - Managerからダウンロードする方法

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウで，［オプション］−［ユーザー共通プロファイル］−［ダウンロード］をクリックする。

補足事項

ダウンロードしたJP1ユーザーがJP1/AJS3 - Viewホストにajs2view_opt.confを作成していなかった場合，ajs2view_opt.conf.modelを基にしてajs2view_opt.confを作成します。

ダウンロードした設定値が有効になるタイミングは，設定ごとに異なります。ダウンロードした設定情報を有効にしたい場合，JP1/AJS3 - Viewを再起動してください。

注意事項

言語設定の異なる複数のJP1/AJS3 - Viewから同一のJP1/AJS3 - Managerへ，ユーザー共通プロファイルをアップロードおよびダウンロードしないでください。

11.2　システム全体に関する設定

JP1/AJS3 - Viewのシステム全体に関する次の設定について説明します。

起動時に自動的にログインする

起動モードを変更する

トレースログを設定する

JP1/AJS3 - Managerとの自動再接続を抑止する

メモリー所要量を設定する

［ログイン］画面で前回ログインユーザー名および接続ホスト名の履歴表示を抑止する

複数のリモートデスクトップ接続から同時にJP1/AJS3 - Viewを操作する

JP1ユーザーごとに異なるカスタムジョブを使用する

11.2.1　起動時に自動的にログインする

JP1/AJS3 - Viewの起動時に，自動的にJP1/AJS3 - Managerにログインするように設定できます。

指定場所

［環境設定］ダイアログボックスの［起動］タブ

指定手順

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［環境設定］ダイアログボックスで［起動］タブを選択する。

［環境設定］ダイアログボックスの［起動］タブが表示されます。

［自動ログイン］で次の項目を設定する。

［自動ログイン］

［する］を指定します。

［ユーザー名］

ログインするJP1ユーザー名を指定します。

［パスワード］

JP1/Baseの認証サーバへのログインパスワードを指定します。

［接続ホスト名］

接続ホスト名を指定します。

［OK］ボタンをクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。次回，JP1/AJS3 - Viewを起動したときから設定が有効になります。

11.2.2　起動モードを変更する

JP1/AJS3 - Viewの起動モードを変更できます。起動モードについては，「4.1 ［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの起動モード」を参照してください。

指定場所

［環境設定］ダイアログボックスの［起動］タブ

指定手順

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［環境設定］ダイアログボックスで［起動］タブを選択する。

［環境設定］ダイアログボックスの［起動］タブが表示されます。

［起動モード］で起動モードを選択する。

選択できる項目を次に示します。

［標準モード］

［監視モード］

［互換モード］

［OK］ボタンをクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。次回，JP1/AJS3 - Viewを起動したときから設定が有効になります。

11.2.3　トレースログを設定する

JP1/AJS3 - Viewのログファイルに関する設定を変更できます。

指定場所

［環境設定］ダイアログボックスの［その他］タブ

指定手順

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［環境設定］ダイアログボックスで［その他］タブを選択する。

［環境設定］ダイアログボックスの［その他］タブが表示されます。

［トラブルシュート］で次の項目を設定する。

［トレースレベル］

ログファイルに出力する情報のレベルを選択します。

［ログファイルの上限値］

ログファイルサイズをメガバイト単位で設定します。

ここで設定した値を超えた場合，二つ目のログファイルが自動的に作成されます。二つ目のログファイルのサイズも，ここで設定した値になります。二つ目のログファイルも設定した値を超えた場合は，一つ目のログファイルに上書きされます。

［OK］ボタンをクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。次回，JP1/AJS3 - Viewを起動したときから設定が有効になります。

11.2.4　JP1/AJS3 - Managerとの自動再接続を抑止する

JP1/AJS3 - Managerに自動再接続しないようにできます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsAutoReconnect={Yes|No}（改行）

JP1/AJS3 - Managerに自動再接続しない場合は「No」を，自動再接続する場合は「Yes」を指定します。

デフォルトは「Yes」です。この項目を設定しない場合は，「Yes」が仮定されます。

指定例

JP1/AJS3 - Managerに自動再接続しないようにします。

jajsAutoReconnect=No（改行）

11.2.5　メモリー所要量を設定する

JP1/AJS3 - Viewで使用するメモリー所要量を設定できます。

JP1/AJS3 - Viewで使用できるメモリーの最大サイズは，デフォルトでは256メガバイトです。このデフォルト値は，次の表に示す状態のウィンドウを同時に三つ表示できる設定値です。

表11‒4　各ウィンドウの状態

項番

ウィンドウ

ユニット数

合計スケジュール数

1

JP1/AJS3 - View（メイン画面）

1,000

−

2

JP1/AJS3 - View（サマリー監視画面）

1,000

1,000※1

3

ジョブネットエディタ

1,000

−

4

ジョブネットモニタ

1,000

−

5

デイリースケジュール

1,000

1,000※1

6

マンスリースケジュール

1,000

30,000※2

7

検索

1,000

−

（凡例）

−：該当しない。

注※1

1日1回の実行を仮定しています。

注※2

1日1回の実行で，30日分を表示していると仮定しています。

見積もりの結果がデフォルト値を超えた場合は，JP1/AJS3 - Viewで使用するメモリーの最大サイズを大きくしてください。

指定場所

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ¥conf¥ajs2.conf

指定内容

次の形式で指定します。

jreparam=-Xmxメモリーの上限値M

注意事項

ajs2.confファイルを編集する場合は，jreparamに指定されている他オプションについての記載は変更しないでください。デフォルトで記載されている「-Xmx256M」の数値部分だけを変更してください。

-Xmxの指定が正しくない場合は，設定した値を無視して動作したり，JP1/AJS3 - Viewが起動しなかったりします。注意して-Xmxを指定してください。-Xmxに指定する値を大きくし過ぎると，システム全体のメモリー不足を発生させるおそれがあるので，指定する値は，システムで使用できるメモリーに応じて調整してください。なお，指定する値は搭載メモリー（主記憶）の半分以下にしてください。

注意事項（バージョン6またはバージョン7からバージョンアップ時）

バージョン7以前とバージョン8以降では，同一装置内前提ソフトウェアとして使用するJREのバージョンが変更になります。

これに伴い，メモリー所要量を設定する方法（指定場所および指定内容）も変更になります。次に示すバージョン7以前でのメモリー所要量の設定は，バージョン8以降では無効となります。なお，下記のajs.confファイルは削除しないでください。JP1/AJS2 - Viewが起動できなくなります。

指定場所（バージョン7以前）：JP1/AJS2 - Viewのインストール先フォルダ¥conf¥ajs.conf

指定内容（バージョン7以前）：jreparam=-mxメモリーの上限値M

また，JREのバージョン変更によって，バージョン7以前よりもメモリー消費量が大きくなるため，メモリー所要量を再度見積もり，必要に応じて設定してください。

注意事項（バージョン8からバージョンアップ時）

バージョン9以降では，バージョン8よりもメモリー消費量が大きくなるため，メモリー所要量を再度見積もり，必要に応じて設定してください。

指定例

メモリーの上限値を512メガバイトにします。

jreparam=-Xmx512M

11.2.6　［ログイン］画面で前回ログインユーザー名および接続ホスト名の履歴表示を抑止する

JP1/AJS3 - View起動時に，［ログイン］画面の［ユーザー名］および［接続ホスト名］に前回ログインしたときの情報を表示しないように設定できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（システム共通設定ファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsHideLoginHistory={Yes|No}（改行）

「Yes」を指定した場合

JP1/AJS3 - View起動時に，［ログイン］画面は次のように表示されます。

［ユーザー名］：空白

［接続ホスト名］：空白

ドロップダウンリストには，過去に接続したJP1/AJS3 - Managerのホスト名一覧は表示されません。

「No」を指定した場合

JP1/AJS3 - View起動時に，［ログイン］画面は次のように表示されます。

［ユーザー名］：前回ログインしたJP1ユーザー名

［接続ホスト名］：前回接続したJP1/AJS3 - Managerのホスト名

ドロップダウンリストには，過去に接続したJP1/AJS3 - Managerのホスト名一覧が10個表示されます。

デフォルトは「No」です。この項目を設定しない場合は，「No」が仮定されます。

指定例

［ログイン］画面を表示したときに，［ユーザー名］および［接続ホスト名］に前回ログインしたときの情報を表示しないようにします。

jajsHideLoginHistory=Yes（改行）

注意事項

次のような場合に［ログイン］画面を表示すると，jajsHideLoginHistoryに「Yes」を指定していても，［ユーザー名］および［接続ホスト名］が表示されます。

通信が切断されたなどの理由で再接続する場合

［ログイン］画面は次のように表示されます。

［ユーザー名］：接続していたユーザー名（不活性）

［パスワード］：空白（活性）

［接続ホスト名］：接続していたホスト名（不活性）

内容が正しくないログイン情報ファイルを利用してajsコマンドでJP1/AJS3 - Viewを起動する場合

［ログイン］画面は次のように表示されます。

［ユーザー名］：ログイン情報ファイルの指定値（活性）

［パスワード］：ログイン情報ファイルの指定値を「*」に変換した値（活性）

［接続ホスト名］：ログイン情報ファイルの指定値（活性）

ただし，［接続ホスト名］のドロップダウンリストには，ホスト名一覧は表示されません。

11.2.7　複数のリモートデスクトップ接続から同時にJP1/AJS3 - Viewを操作する

JP1/AJS3 - Viewをリモートデスクトップ接続で使用するとき，複数のユーザーから同時にJP1/AJS3 - Viewを操作できるように設定できます（リモートデスクトップ複数接続機能）。

この設定を有効にすると，JP1/AJS3 - Viewの環境設定，およびログファイルを，OSユーザーごとに設定・管理できます。これらの情報は，OSユーザーごとに異なるファイルに出力されるため，OSのファイルアクセス権限の設定によって，複数のOSユーザー間での参照を制限できます。

OSユーザーごとに設定・管理できる項目を次の表に示します。

表11‒5　OSユーザーごとに設定・管理できる項目

項番

項目

画面の説明個所

1

［ログイン］画面のログイン履歴※1

ユーザー名

12.2

2

接続ホスト名

3

［環境設定］ダイアログボックス

自動ログイン※1，※2

自動ログイン

12.3.42(1)

4

ユーザー名

5

パスワード

6

接続ホスト名

7

トラブルシュート※1，※2

トレースログレベル

12.3.42(6)

8

ログファイルの上限値

9

JP1/AJS3 - View情報ログ※3

−

注※1

設定ファイルがOSユーザーごとのフォルダ配下に出力されます。

%ALLUSERSPROFILE%¥HITACHI¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥(osusers)¥OSユーザー名

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

注※2

この環境設定項目以外は，JP1ユーザーごとの環境設定項目です。JP1ユーザーごとの環境設定項目は，JP1ユーザーごとに設定され，JP1ユーザーごとのフォルダ配下に出力されます。

%ALLUSERSPROFILE%¥HITACHI¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥JP1ユーザー名

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

注※3

ログファイルがOSユーザーごとのフォルダ配下に出力されます。

%ALLUSERSPROFILE%¥HITACHI¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥log¥OSユーザー名

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

この設定は，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンに関係なく使用できます。また，この設定を有効にしてカスタムジョブを使用する場合，JP1ユーザーごとに異なるカスタムジョブを使用する設定も有効にすることを推奨します。JP1ユーザーごとに異なるカスタムジョブを使用する設定については，「11.2.8 JP1ユーザーごとに異なるカスタムジョブを使用する」を参照してください。

指定場所

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ¥conf¥ajs2.conf

ファイルには管理者だけが設定を変更できるように，適切なファイルアクセス権限を設定することを推奨します。

指定内容

次の形式で指定します。

MULTI_USERS=NORMAL（改行）

リモートデスクトップ接続で複数のユーザーから同時にJP1/AJS3 - Viewを操作する場合，「MULTI_USERS=NORMAL」を指定します。このパラメーターを指定した場合，JP1/AJS3 - Viewの起動時にメッセージ「KAVV3340-I 複数ユーザー運用機能が有効です。」がログファイルに出力されます。

「MULTI_USERS=NORMAL」を指定しない場合，または指定に誤りがある場合，リモートデスクトップ接続で複数のユーザーから同時にJP1/AJS3 - Viewを操作できません。

デフォルトは，このパラメーターが指定されていません。

設定を変更した場合，JP1/AJS3 - Viewの再起動が必要です。

注意事項

リモートデスクトップ複数接続機能の前提OSについては，リリースノートを参照してください。

リモートデスクトップ接続するすべてのOSユーザーについて，異なるドメインであっても，一意となるOSユーザー名を設定してください。設定ファイルやログファイルの出力先フォルダは，ドメイン名は考慮されません。このため，ドメインが異なる場合でも，OSユーザー名が同じであれば，同じ階層に出力されます。

リモートデスクトップ接続するすべてのOSユーザーについて，WindowsでOSユーザー名として使用を禁止されている予約語や，無効な文字，ピリオド，空白などで構成されているOSユーザー名は使用しないでください。また，大文字・小文字に関係なく，次に示すJP1/AJS3 - Viewの予約語で始まるOSユーザー名が使用されていないことを確認してください。ログファイルの出力，および［環境設定］ダイアログボックスでの設定に失敗するおそれがあります。

AJS（例：AJSxxxx）

HLICLIB（例：HLICLIBxxxx）

JBSONLSET（例：JBSONLSETxxxx）

CJOBREGM（例：CJOBREGMxxxx）

xxxx：任意の文字列

この設定を有効にした場合，OSユーザーごとに，使用するJP1ユーザーを分けて運用してください。また，各OSユーザーで，JP1/AJS3 - Viewを利用できるリモートデスクトップ接続は1セッションだけです。

最もメモリーを消費するOSユーザー（管理者を含む）のメモリー所要量を見積もり，その値にJP1/AJS3 - Viewを使用するOSユーザーの数を掛けて，システム全体のメモリー所要量として設定してください。メモリー所要量の設定方法については，「11.2.5 メモリー所要量を設定する」を参照してください。

ほかのOSユーザーが参照できないように，次に示すフォルダをあらかじめ作成して，適切なアクセス権限を設定することを推奨します。

%ALLUSERSPROFILE%¥HITACHI¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥(osusers)¥OSユーザー名

%ALLUSERSPROFILE%¥HITACHI¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥JP1ユーザー名

%ALLUSERSPROFILE%¥HITACHI¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥log¥OSユーザー名

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

これらのフォルダをあらかじめ作成していない場合，この設定を有効にしたあとにJP1/AJS3 - Viewを起動することで，フォルダが自動的に作成されます。作成されたフォルダに適切なアクセス権限が設定されているかどうかを確認してください。

この設定を有効にする前の設定ファイルやログファイルを，ほかのOSユーザーが参照できないように，次のファイルおよびフォルダ配下にあるログファイルは，バックアップを取得したあとに削除することを推奨します。

%ALLUSERSPROFILE%¥HITACHI¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥default.conf

%ALLUSERSPROFILE%¥HITACHI¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥log

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

パスワードがほかのOSユーザーに漏えいするおそれがあるため，ログイン情報ファイルは使用しないことを推奨します。ログイン情報ファイルを使用する場合は，そのファイルを利用するOSユーザーだけが参照できるように，適切なファイルアクセス権限を設定してください。

この設定は，ユーザー共通プロファイルのアップロード・ダウンロードの対象外です。

この設定を有効にしている場合，次の連携製品からのJP1/AJS3 - Viewの起動，およびJP1/AJS3 - Viewからの連携製品の起動の動作は保障しません。連携製品のサポート状況については，連携製品側にご確認ください。

JP1/AJS3 - Definition Assistant

11.2.8　JP1ユーザーごとに異なるカスタムジョブを使用する

JP1ユーザーごとに異なるカスタムジョブを使用できるように設定できます。

カスタムジョブ登録情報が格納されているフォルダをJP1ユーザーごとに分けることで，［ジョブネットエディタ］ウィンドウに表示されるカスタムジョブを，ログインしているJP1ユーザーごとに切り替えられます。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのアイコンリストの［カスタムジョブ］タブには，ログインしたJP1ユーザーのカスタムジョブ登録情報が格納されているフォルダに登録されたカスタムジョブだけが表示されます。カスタムジョブ登録情報が格納されているフォルダをカスタムジョブ登録情報フォルダと呼び，このフォルダが同じJP1ユーザーは，アイコンリストに同じカスタムジョブが表示されます。

複数のリモートデスクトップ接続から同時にJP1/AJS3 - Viewを操作する設定を有効にしている場合，あわせて設定することを推奨します。複数のリモートデスクトップ接続から同時にJP1/AJS3 - Viewを操作する設定については，「11.2.7 複数のリモートデスクトップ接続から同時にJP1/AJS3 - Viewを操作する」を参照してください。

JP1ユーザーごとに異なるカスタムジョブを使用できるようにするには，ユーザー指定オプションファイルへの設定と，カスタムジョブ登録時に使用するカスタムジョブ登録プログラムの設定が必要です。それぞれの設定方法について，次に説明します。

(1)　ユーザー指定オプションファイルの設定

ユーザー指定オプションファイルの設定方法を次に示します。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsCustomJobDirectory=任意のフォルダ名（改行）

フォルダ名に指定できる文字列を次に示します。

半角英数字および記号（-，_）

31バイト以内

ここで指定したフォルダ名は，次の表に示すカスタムジョブ登録情報フォルダとして使用されます。

表11‒6　カスタムジョブ登録情報フォルダ

項番

フォルダ名の指定

カスタムジョブ登録情報フォルダ

1

なし

%ALLUSERSPROFILE%※1¥HITACHI¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥custom.dir

2

あり

%ALLUSERSPROFILE%※1¥HITACHI¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥custom.dir¥extend※2¥任意のフォルダ名

注※1

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

注※2

「extend」フォルダは，JP1/AJS3 - Viewのインストール時にはありません。

(2)　JP1ユーザーごとのカスタムジョブ登録プログラムの設定

カスタムジョブ登録プログラムの設定手順を次に示します。

設定手順

カスタムジョブ登録情報フォルダを作成する。

カスタムジョブ登録情報フォルダ「custom.dir」直下に「extend」フォルダを作成し，その直下にユーザー指定オプションファイルに指定したフォルダを作成します。

作成するカスタムジョブ登録情報フォルダについては，「(1) ユーザー指定オプションファイルの設定」を参照してください。

手順1で作成したカスタムジョブ登録情報フォルダに，読み取り，書き込み権限を付与する。

次のファイルのショートカットを作成する。

%ALLUSERSPROFILE%¥HITACHI¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥custom.dir¥Cjobregm.exe

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

作成したショートカットの［プロパティ］ダイアログボックスで，［ショートカット］タブの［作業フォルダー］に，手順1で作成したカスタムジョブ登録情報フォルダを指定する。

作成したショートカットから，対象のJP1ユーザーが使用するカスタムジョブを登録する。

注意事項

カスタムジョブ拡張設定ファイルを使用する場合，作成したカスタムジョブ登録情報フォルダに，カスタムジョブ拡張設定ファイルを配置する必要があります。

次に示すファイルを，作成したカスタムジョブ登録情報フォルダにコピーする必要があります。

%ALLUSERSPROFILE%¥HITACHI¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥custom.dir¥CJX.xsd

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

ユーザー指定オプションファイルで指定したフォルダが存在しない場合，メッセージKAVV103-Eが出力され，ユーザー指定オプションファイルでフォルダ名の指定がない場合と同じカスタムジョブ登録情報フォルダが使用されます。

11.3　各ウィンドウ共通のカスタマイズ

各ウィンドウに共通するカスタマイズとして次の設定について説明します。

実行状態，実行結果，遅延の表示色を変更する

遅延の表示色の優先度を変更する

実行状態，実行結果，遅延の表示色を作成する

保留予定があるユニットの表示色を変更する

ウィンドウの表示状態，表示位置を記憶する

ダイアログボックスのデフォルト値を変更する

［詳細定義］ダイアログボックスで特定の定義項目の変更を許可しないようにする

［詳細定義］ダイアログボックスの［実行エージェント］に表示する順序を変更する

特定のメニューを不活性にする

特定の確認メッセージを非表示にする

未登録のカスタムジョブをジョブネットのアイコンで表示する

アイコンイメージを変更する

ツールを登録・起動する

計画実行登録したルートジョブネットの実行中止の表示形式を変更する

ツリーエリアの表示ユニットをバージョン10以前の表示順序で表示する

ログインJP1ユーザー名の表示を抑止する

表示項目の［種別］を分類して表示する

JP1/AJS3のコマンドを実行できるようにする

接続先マネージャーホストの情報を表示する

11.3.1　実行状態，実行結果，遅延の表示色を変更する

実行状態，実行結果，遅延を示すアイコン（実行スケジュールを示す四角，および丸を含む）の表示色を変更できます。

指定場所

［環境設定］ダイアログボックスの［全般］タブ

指定手順

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［全般］タブを選択する。

［全般］タブが表示されます。

［アイコン表示色の一覧］で，表示色の割り当てを変更したい項目をクリックする。

項目が選択状態になります。

［アイコン表示色の変更］のドロップダウンリストから，割り当てたい色を選択する。

［アイコン表示色の一覧］で選択した項目の［表示色］に選択した色が表示されます。

必要に応じて手順3および4を繰り返す。

［OK］ボタンをクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。

補足事項

表示色の変更は，次に示すウィンドウでの実行状態，実行結果，遅延表示時に反映されます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

［デイリースケジュール］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［検索］ウィンドウ

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウ

11.3.2　遅延・異常・警告状態の表示色の優先度を変更する

ユニットの状態で，遅延状態，異常状態，または警告状態が同時に発生した場合，どの状態の表示色でアイコンを表示するかという優先度を指定できます。デフォルトでは，異常，警告，遅延の順に優先します。

指定場所

［環境設定］ダイアログボックスの［全般］タブ

指定手順

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［全般］タブを選択する。

［全般］タブが表示されます。

［遅延表示色の優先度］で，異常，警告，遅延の優先度を指定する。

［OK］ボタンをクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。

補足事項

遅延の表示色の優先度は，次に示すウィンドウでの遅延表示時に反映されます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

［デイリースケジュール］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［検索］ウィンドウ

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウ

11.3.3　実行状態，実行結果，遅延の表示色を作成する

実行状態，実行結果，遅延を示すアイコン（実行スケジュールを示す四角，および丸を含む）の表示色に割り当てる色を独自に作成できます。

指定場所

［表示色の作成］ダイアログボックス

指定手順

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［環境設定］ダイアログボックスの［全般］タブを表示する。

［アイコン表示色の一覧］で表示色を作成したい項目をクリックする。

項目が選択状態になります。

［選択］ボタンをクリックする。

［表示色の選択］ダイアログボックスが表示されます。

［追加］ボタンをクリックする。

［表示色の作成］ダイアログボックスが表示されます。

［名称］に，作成する表示色の名称を設定する。

［基本色］のドロップダウンリストから，RGB値を指定する際の参考とするJP1/AJS3 - Viewの基本色を選択する。

［赤］［緑］［青］のそれぞれに，選択した基本色のRGB値が表示されます。また，［サンプル］には，選択した基本色のイメージがサンプル表示されます。

［赤］［緑］［青］の各RGB値を変更する。

［表示色の作成］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。

［表示色の作成］ダイアログボックスが閉じ，［表示色の選択］ダイアログボックスの［選択可能な表示色の一覧］に作成した表示色が追加されます。追加された表示色が選択された状態になっています。

［表示色の選択］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。

［表示色の選択］ダイアログボックスが閉じ，［全般］タブの［アイコン表示色の一覧］で選択した項目の［表示色］に作成した色が表示されます。

注意事項

基本色と同じ名称，および同じRGB値の表示色は，作成できません。

同じ名称，および同じRGB値の表示色は，複数作成できません。

11.3.4　保留予定があるユニットの表示色を変更する

ユニットに保留属性が設定されている場合で，保留中になる前のとき，ユニットのデフォルトの表示色は，「開始時刻待ち」，「先行終了待ち」，「実行待ち」または「起動条件待ち」状態の表示色のどれかになります。これらの表示色を，保留予定の表示色（デフォルト：黄色）に変更できます。表示色を変更することで，保留中になる前にユニットに保留属性が設定されていることが確認しやすくなります。

指定場所

［環境設定］ダイアログボックスの［全般］タブ

指定手順

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［環境設定］ダイアログボックスの［全般］タブを表示する。

［保留予定］で［表示する］をチェックする。

必要に応じて［保留属性変更分だけを表示する］をチェックする。

チェックしない場合，一時的に保留属性を設定している分と保留属性に定義している分の両方が「保留予定」として表示されます。チェックした場合，一時的に保留属性を設定している分だけ「保留予定」として表示されます。

［OK］ボタンをクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。

補足事項

表示色の変更は，次に示すウィンドウでの保留属性の設定されているユニットに反映されます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

［デイリースケジュール］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［検索］ウィンドウ

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウ

11.3.5　ウィンドウの表示状態，表示位置を記憶する

ウィンドウの表示状態および表示位置を記憶できます。複数のジョブネットやジョブを運用している場合，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウを起動するたびに，定義や監視に必要なウィンドウを開いたり，ウィンドウの位置を調節したりする手間が省けます。

指定場所

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ

指定手順

必要なウィンドウを，適切な状態で適切な位置に配置する。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウで，［オプション］−［状態記憶］−［記憶］を選択する。

ウィンドウの状態および位置が記憶されます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの次回の起動時には，手順1で配置した状態で表示されます。

注意事項

削除済みのユニットのウィンドウは，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの次回の起動時にエラーになります。

補足事項

マネージャージョブグループ，マネージャージョブネット，およびリモートジョブネットを表示している［ジョブネットモニタ］ウィンドウの情報は記憶されません。

ダイアログボックスの情報は記憶されません。

ウィンドウ情報を記憶したときと異なるホストにログインした場合は，ウィンドウの状態は復元されません。

ウィンドウの表示状態・表示位置の記憶を消去するには，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウで，［オプション］−［状態記憶］−［取り消し］を選択してください。

ジョブネットコネクタの接続先のジョブネットを表示している［ジョブネットモニタ］ウィンドウの情報は，接続先のジョブネットがジョブネットコネクタがあるホストと別ホストの場合は記憶されません。

また，接続先のジョブネットがジョブネットコネクタがあるホストと同一ホストの場合でも，次の場合は記憶されません。

接続関係が確定している世代

JP1/AJS3 - Viewでログインするときにログイン画面で指定したホスト名の文字列とJP1/AJS3 - Managerのホスト名※の文字列が異なる場合。

注※　JP1/AJS3 - Managerのホスト名は次のとおりです。

　・物理ホストの場合は，hostnameコマンドで返されるホスト名

　・論理ホストの場合は，論理ホスト名

接続関係が確定していない世代

JP1/AJS3 - Viewでログインするときにログイン画面で指定したホスト名の文字列とジョブネットコネクタの接続ホスト名の文字列が異なる場合。ただし，ジョブネットコネクタの接続ホスト名を省略している場合は記憶されます。

ジョブネットコネクタの接続先のジョブネットを表示している［デイリースケジュール／マンスリースケジュール］ウィンドウの情報は，接続先のジョブネットが別ホストの場合は記憶されません。

また，接続先のジョブネットがジョブネットコネクタがあるホストと同一ホストの場合でも，JP1/AJS3 - Viewでログインするときにログイン画面で指定したホスト名の文字列とジョブネットコネクタの接続ホスト名の文字列が異なる場合は記憶されません。ただし，ジョブネットコネクタの接続ホスト名を省略している場合は記憶されます。

起動モードの設定，および表示する機能メニューの設定について，［環境設定］ダイアログボックスの設定と記憶した状態が異なる場合，記憶した状態の方が優先されます。

11.3.6　ダイアログボックスのデフォルト値を変更する

ダイアログボックスの設定項目のデフォルト値を変更できます。通常設定する項目をデフォルト値に変更することで，設定の手間が少なくなります。

指定場所

［デフォルト値の設定］ダイアログボックス

指定手順

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウで，［オプション］−［デフォルト値の設定］を選択する。

［デフォルト値の設定］ダイアログボックスが表示されます。

ツリーエリアからデフォルト値を設定したい項目を選択する。

ツリーエリアで選択した項目に対する設定項目内容が，設定項目エリアに表示されます。

デフォルト値にしたい設定項目内容を選択し，［OK］ボタンをクリックする。

［デフォルト値の設定］ダイアログボックスが閉じ，設定が有効になります。

補足事項

ユーザー単位で同じデフォルト値を設定したい場合は，ユーザー共通プロファイルを使用してください。ユーザー共通プロファイルについては，「11.1.2 ユーザー共通プロファイルの利用」を参照してください。

11.3.7　［詳細定義］ダイアログボックスで特定の定義項目の変更を許可しないようにする

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの定義項目を不活性にして，変更を許可しないようにします。

指定場所

［デフォルト値の設定］ダイアログボックス

指定手順

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウで，［オプション］−［デフォルト値の設定］を選択する。

［デフォルト値の設定］ダイアログボックスが表示されます。

［デフォルト値の設定］ダイアログボックスのツリーエリアから，変更を許可したくない定義項目を選択する。

ツリーエリアで選択した定義項目に対する設定内容が，設定項目エリアに表示されます。

設定項目エリアで，［変更を許可しない］をチェックする。

［OK］ボタンをクリックする。

［デフォルト値の設定］ダイアログボックスが閉じます。次回，［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスを表示したときから設定が有効になります。

補足事項

定義項目の変更を許可しないようにできるダイアログボックスを次に示します。詳細については，「12.3.48 ［デフォルト値の設定］ダイアログボックス」を参照してください。

・［詳細定義−［ジョブグループ］］ダイアログボックス

・［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ルートジョブネット用）

・［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ネストジョブネット用）

・［詳細定義−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ルートリモートジョブネット用）

・［詳細定義−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ネストリモートジョブネット用）

・［詳細定義−［プランニンググループ］］ダイアログボックス

・［詳細定義−［起動条件］］ダイアログボックス

・［詳細定義−［UNIX Job］］ダイアログボックス

・［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックス

・［詳細定義−［QUEUE Job］］ダイアログボックス

・［詳細定義−［ジョブネットコネクタ］］ダイアログボックス

・［詳細定義−［ORジョブ］］ダイアログボックス

・［詳細定義−［判定ジョブ］］ダイアログボックス

・［詳細定義−［引き継ぎ情報設定ジョブ］］ダイアログボックス

［変更を許可しない］をチェックした状態でユニットを新規に作成すると，ユーザーが指定したデフォルト値，またはシステムのデフォルト値が指定されます。

11.3.8　［詳細定義］ダイアログボックスの［実行エージェント］に表示する順序を変更する

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの［実行エージェント］に表示する順序を変更します。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsComboBoxAgentSort={profile|asc|desc}（改行）

「profile」を指定した場合

実行エージェントプロファイルの記載順に表示します。

「asc」を指定した場合

実行エージェントプロファイルに記載されている名称の昇順に表示します。

「desc」を指定した場合

実行エージェントプロファイルに記載されている名称の降順に表示します。

デフォルトは「profile」です。この項目を設定しない場合は，「profile」が仮定されます。

指定例

［詳細定義］ダイアログボックスの［実行エージェント］に表示する順序を，実行エージェントプロファイルに記載されている名称の昇順に表示します。

jajsComboBoxAgentSort=asc（改行）

11.3.9　特定のメニューを不活性にする

ウィンドウのメニューを不活性にし，選択できないようにできます。

指定場所

JP1/AJS3 - Manager上のファイル（jajsDisableMenu）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

画面種別1 不活性にするメニューのニモニック1;画面種別2 不活性にするメニューのニモニック2;画面種別n 不活性にするメニューのニモニックn

画面種別とは，ウィンドウ名をアルファベット1文字で表したものです。メニューのニモニックとは，各メニュー名に対応する略語です。間にスペースを入れないで，続けて指定してください。また，ファイルの最後には改行を入れないで指定してください。

画面種別の一覧を次の表に示します。

表11‒7　画面種別の一覧

項番

ウィンドウ名

画面種別

1

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ※

m

2

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

e

3

［月間カレンダー編集］ウィンドウ・［年間カレンダー編集］ウィンドウ

c

4

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

j

5

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ

d

6

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウ

b

7

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

o

8

［検索］ウィンドウ

f

9

［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウ

p

10

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウ

w

注※

メイン画面とサマリー監視画面の設定は共通です。

操作対象のウィンドウおよびメニューのニモニックの一覧を次の表に示します。操作対象のウィンドウの画面種別については，表11-7を参照してください。

表11‒8　操作対象のウィンドウとメニューのニモニック

操作対象のウィンドウの画面種別

メニュー名

メニューの

ニモニック

メニュー

メニューコマンド

サブメニュー

コマンド

m,e,j,d,b,c,o,f,p,w

ファイル

−

−

file

m,e

退避

−

file-backup

m,e

回復

−

file-restore

m

パッケージ

−

file-package

m,e

別のウィンドウで表示

−

file-newwindow

c

保存

−

file-save

m,e,j,d,b,o,f,p,w

編集

−

−

edit

m

新規作成

−

edit-new

m

ジョブグループ

edit-new-newgroup

m

ジョブネット

edit-new-newnet

m

リモートジョブネット

edit-new-newrnet

m

マネージャジョブネット

edit-new-newmnet

m

マネージャジョブグループ

edit-new-newmgroup

m

プランニンググループ

edit-new-newpgroup

m

編集

−

edit-definition

m,d,b,o,f,p

ジョブネットエディタ

−

edit-jobnetdefinition

p

待ち合わせ条件付きユニット

edit-jobnetdefinition-meeting_condition

p

待ち合わせ対象ユニット

edit-jobnetdefinition-meeting_object

m,e

コピー

−

edit-copy

m,e

削除

−

edit-delete

e

切り取り

−

edit-cut

m,e

貼り付け

−

edit-paste

e

貼り付け（拡張）

−

edit-pasteextension

e

貼り付け（関連線あり）

−

edit-pasteextension

e

貼り付け（関連線なし）

−

edit-paste

e

編集モード

−

edit-editmode

e

標準

edit-editmode-basic

e

関連線接続

edit-editmode-makerelation

e

関連線連続接続

edit-editmode-makeconsecutiverelations

e

条件接続

edit-editmode-makeconditionalrelations

e

関連線削除

edit-editmode-breakrelations

m,e,j

検索

−

edit-find

m,e,j

簡易検索

−

edit-find_simple

m,e,j

待ち合わせ条件付きユニット

edit-find_simple-meeting_condition

m,e,j,d,o

スケジュール

−

edit-schedule

m,e,p

待ち合わせ条件の設定

−

edit-meeting

m

カレンダー

−

edit-calendar

m,e

プロパティ

−

edit-property

m,e,f,p,w

すべて選択

−

edit-selectall

e

マップサイズ

−

edit-mapsize

e

起動条件の設定

−

edit-definestartcondition

e

起動条件の削除

−

edit-deletestartcondition

e

ジョブネットコネクタの自動生成

−

edit-autocreatejobnetconnector

m,j,d,b,o,f,w

操作

−

−

operations

m,d,o

実行登録

−

operations-register

m,d,o

登録解除

−

operations-cancel

m

リリース登録

−

operations-releaseentry

m

リリース中止

−

operations-releasecancel

m,d,o

追加

−

operations-add

m,j,d,b,o,f

計画一時変更

−

operations-changeplan

m,j,d,o,f

日時変更

operations-changeplan-changetime

m,j,d,o,f

即時実行

operations-changeplan-immediate

m,j,d,b,o,f

実行中止

operations-changeplan-prohibit

m,j,d,o,f

変更解除

operations-changeplan-cancel

m

実行中止

−

operations-prohibit

m,j,d,b,o,f

保留属性変更

−

operations-changehold

j,d,b,o,f

保留属性設定

operations-changehold-hold

j,d,b,o,f

保留解除

operations-changehold-holdrelease

m

保留属性設定

operations-changehold-hold_m

m

保留解除

operations-changehold-holdrelease_m

w

待ち合わせ

−

operations-meeting

w

待ち合わせ有効化

operations-meeting-on

w

待ち合わせ無効化

operations-meeting-off

j,d,o

遅延監視変更

−

operations-monitordelay

j,d,o

優先順位変更

−

operations-priority

m,j,d,o,f

中断

−

operations-interrupt

m,j,d,b,o,f

強制終了

−

operations-kill

m,j,d,b,o,f

再実行

−

operations-rerun

j,d,b,o

ジョブ状態変更

−

operations-changejobstatus

m

サスペンド

−

operations-suspend

m

サスペンド実行

operations-suspend-dosuspend

m

サスペンド解除

operations-suspend-suspendrelease

j,d,o

実行順序制御方式の一時変更

−

operations-connectmethod

j,d,o

同期

operations-connectmethod-synchro

j,d,o

非同期

operations-connectmethod-notsynchro

m,e,j,d,b,c,o,f,p,w

表示

−

−

view

m,f

メイン

−

view-mode-main

m,f

サマリー監視

−

view-mode-summary

e,j

リストエリア

−

view-listarea-size

e,j

最小化

view-listarea-minimize

e,j

元のサイズに戻す

view-listarea-restore

m,j,d,b,o,f,w

デイリースケジュール

−

view-dailyschedule

m,j,b,o,f,w

階層表示

view-dailyschedule-hierarchy

w

階層表示−待ち合わせ条件付きユニット

view-dailyschedule-hierarchy-meeting_condition

w

階層表示−待ち合わせ対象ユニット

view-dailyschedule-hierarchy-meeting_object

m,j,d,o,f,w

全ジョブ表示

view-dailyschedule-alljobs

w

全ジョブ表示−待ち合わせ条件付きユニット

view-dailyschedule-alljobs-meeting_condition

w

全ジョブ表示−待ち合わせ対象ユニット

view-dailyschedule-alljobs-meeting_object

m,j,d,b,f,w

マンスリースケジュール

−

view-monthlyschedule

w

待ち合わせ条件付きユニット

view-monthlyschedule-meeting_condition

w

待ち合わせ対象ユニット

view-monthlyschedule-meeting_object

m,d,b,o,f,w

ジョブネットモニタ

−

view-monitor

m

状態

view-monitor-status

m

結果

view-monitor-result

m

次回予定

view-monitor-next

w

待ち合わせ条件付きユニット

view-monitor-meeting_condition

w

待ち合わせ対象ユニット

view-monitor-meeting_object

m,e,j,d,b,c,o,w

最新情報に更新

−

view-refresh

e,j

強調表示

−

view-emphasis

e,j

先行だけ

view-emphasis-preceding

e,j

後続だけ

view-emphasis-succeeding

e,j

先行と後続

view-emphasis-both

e,j

解除

view-emphasis-release

j

実行ユニットだけ表示

−

view-onlyexecution

e,j

ズーム

−

view-zoom

e

ツールバー

−

view-toolbar

m,j,d,b,o

詳細情報

−

view-detail

m

状態

view-detail-status

m

結果

view-detail-result

m

次回予定

view-detail-next

m,j,d,b,o,f

一時変更情報の一覧

−

view-changeplanlist

m,e,f

待ち合わせ条件の設定一覧

−

view-meeting_define

m,j,d,b,o,f

待ち合わせ条件の状態一覧

−

view-meeting_status

m

状態

view-meeting_status-status

m

結果

view-meeting_status-result

m

次回予定

view-meeting_status-next

m,e,j,d,b,o,f,p,w

リストフィルタ

−

view-listfilter

o

未登録の実行スケジュール

−

view-non-registration_execution

m

ユニット詳細情報一覧

−

view-unitdetaillist

m

異常終了

view-unitdetaillist-abnormal

m

警告終了

view-unitdetaillist-warning

m

遅延

view-unitdetaillist-delay

m

正常終了

view-unitdetaillist-normal

m

保留中

view-unitdetaillist-hold

m

実行中

view-unitdetaillist-running

m

開始待ち

view-unitdetaillist-startwait

m

すべて

view-unitdetaillist-all

j

監視モード

−

view-monitormode

j

固定監視

view-monitormode-fixedmonitor

j

最新の状態を監視

view-monitormode-statusmonitor

j

最新の結果を監視

view-monitormode-resultmonitor

d,b

サイズ変更

−

view-size

d,b

表示日変更

−

view-displayday

d,b

翌日

view-displayday-nextday

d,b

当日

view-displayday-today

d,b

前日

view-displayday-previousday

d,b

指定日

view-displayday-specifiedday

d,b,o

キャンセル※

−

view-displaycancel

o

表示月変更

−

view-displaymonth

o

翌月

view-displaymonth-nextmonth

o

当月

view-displaymonth-thismonth

o

前月

view-displaymonth-previousmonth

o

指定月

view-displaymonth-specifiedmonth

d,b,o

表示順序

−

view-order

d,b,o

名称

view-order-name

d,b,o

実行時刻

view-order-time

c

年間カレンダー編集および月間カレンダー編集

−

view-changecalendar

j,d,o

接続先のジョブネット

−

view-jobnetconnector

j,d,o

デイリースケジュール（階層表示）

view-jobnetconnector-dailyhierarchy

j,d,o

デイリースケジュール（全ジョブ表示）

view-jobnetconnector-dailyalljobs

j,d,o

マンスリースケジュール

view-jobnetconnector-monthlyschedule

j,d,o

ジョブネットモニタ

view-jobnetconnector-monitor

j,d,b,o

引き継ぎ結果

−

view-transferresult

m,e,j,d,b,o,f,p,w

オプション

−

−

option

m,e,j,d,b,o,f,p,w

環境設定

−

option-preference

m,e,j,d,b,o,f

表示項目設定

−

option-displayitemsetup

m

表示順序の設定

−

option-displayorder

m

デフォルト値の設定

−

option-setdefaultvalue

m

状態記憶

−

option-savestatus

m

記憶

option-savestatus-enable

m

取り消し

option-savestatus-disable

m,j,d,b,

更新間隔の設定

−

option-refreshinterval

m,e,j,f,p,w

ユニット完全名を記憶

−

option-savefullunitname

p,w

待ち合わせ条件付きユニット

option-savefullunitname-meeting_condition

p,w

待ち合わせ対象ユニット

option-savefullunitname-meeting_object

m

ジョブネットコネクタとして記憶

−

option-savejobnetconnector

m

ユーザー共通プロファイル

−

option-commonuserprofile

m

ダウンロード

option-commonuserprofile-download

m

アップロード

option-commonuserprofile-upload

e,j

壁紙の設定

−

option-wallpaper

m,e,j,d,b,o,f,p,w

一覧情報を記憶

−

option-savecsvunitdata

d,b,o

フィルタ

−

option-filter

m

パスワード変更

−

option-changepassword

m,e,j,d,b,o,f

ツールの設定

−

option-tool

m,e,j,d,b,o,f

JP1/AJS3のコマンドの設定

−

option-command

m,e,j,d,b,c,o,f,p,w

ヘルプ

−

−

help

m,e,j,d,b,c,o,f,p,w

目次

−

help-contents

m,e,j,d,b,c,o,f,p,w

バージョン情報

−

help-about

（凡例）

−：該当メニューなし。

注

メニューのニモニックに使用できる文字は，アルファベットの小文字および「-（ハイフン）」だけです。改行文字は使用できません。

注※

このニモニックを指定すると，キャンセルボタンも不活性になります。

指定例1

［ジョブネットエディタ］ウィンドウの［ファイル］−［別のウィンドウで表示］メニューを不活性にします。

efile-newwindow

指定例2

次に示すメニューを不活性にします。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の［編集］−［新規作成］−［ジョブネット］

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウの［操作］−［強制終了］

medit-new-newnet;doperations-kill

11.3.10　特定の確認メッセージを非表示にする

JP1/AJS3 - Viewを操作しているときに表示される確認メッセージを非表示にできます。確認メッセージとは，メッセージ番号の末尾が「I」および「Q」のメッセージのことです。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

メッセージ番号の末尾が「I」のメッセージを非表示にしたい場合

jajsStopInformDialog=非表示にしたいメッセージ番号1;非表示にしたいメッセージ番号2;...非表示にしたいメッセージ番号n（改行）

メッセージ番号の末尾が「Q」のメッセージを非表示にしたい場合

jajsStopQuestDialog=非表示にしたいメッセージ番号1;非表示にしたいメッセージ番号2;...非表示にしたいメッセージ番号n（改行）

これらの項目を設定しない場合は，確認メッセージを非表示にしません。

注意事項

非表示にできるメッセージは，メッセージ番号の末尾が「I」および「Q」のメッセージだけです。ただし，次のメッセージは非表示にできません。

・メッセージ「KAVV126-I マネージャと接続中です。しばらくお待ちください。」

・メッセージ「KAVV3901-I コマンドを実行中です。」

・メッセージ「KAVV3902-I コマンドの実行が完了しました。」

・メッセージ「KAVV3924-I 標準エラー出力が最大表示数を超えたため，表示できない結果があります。」

・メッセージ「KAVV4001-Q カスタムジョブ（カスタムジョブ名）の登録情報を削除してよろしいですか？」

・メッセージ「KAVV4018-I 「カスタムジョブの登録」ダイアログを起動しました（バージョン：バージョン，ＯＳユーザー名：OSユーザー名）」

・末尾が「E」などのメッセージ

確認メッセージの中で，質問形式のメッセージ（［はい］［いいえ］や［OK］［キャンセル］を問うメッセージ）は，肯定（［はい］ボタン，または［OK］ボタン）が選択されたものと仮定されます。

指定例

メッセージ「KAVV370-I」，「KAVV371-I」，「KAVV372-I」を非表示にします。

jajsStopInformDialog=370;371;372（改行）

11.3.11　未登録のカスタムジョブをジョブネットのアイコンで表示する

登録されていないカスタムジョブが表示される際に，「？」アイコンではなくジョブネットのアイコンで表示します。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsUnknownCustomJobJobnetIcon={Yes|No}（改行）

ジョブネットのアイコンで表示する場合は「Yes」を，「？」アイコンで表示する場合は「No」を指定します。

デフォルトは「No」です。この項目を設定しない場合は，「No」が仮定されます。

指定例

登録されていないカスタムジョブが表示される際に，ジョブネットのアイコンで表示するようにします。

jajsUnknownCustomJobJobnetIcon=Yes（改行）

11.3.12　アイコンイメージを変更する

ウィンドウでのアイコン表示を次に示すどれかに変更できます。

バージョン6のアイコンの拡張版で表示

バージョン6のアイコンで表示

バージョン7のアイコンで表示

ユーザーが作成したアイコンで表示

なお，バージョン8以降のアイコンのデザインは同じです

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsIconImageDirectory={AllBackground|V6Icon|V7Icon|ユーザー任意}（改行）

AllBackgroundを指定した場合

アイコンの背景全体がユニット状態や遅延を示す表示色の領域として表示されます。アイコンのデザインはバージョン6と同様です（バージョン6のアイコンでは背景の下半分がユニット状態や遅延を示す表示色の領域として表示されますが，それを背景全体に拡張したものです）。次に例外を示します。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのアイコンリスト，およびマップエリアでは，アイコンの背景全体が灰色で表示されます。

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブについては，アイコンのデザイン上，背景全体を実行予定・実行結果・遅延の表示色で表示できません。

V6Iconを指定した場合

バージョン6のアイコンで表示されます。

V7Iconを指定した場合

バージョン7のアイコンで表示されます。

ユーザー任意を指定した場合

任意に作成したイメージファイルを格納してあるフォルダを指定します。

アイコンは，任意に作成したイメージファイルで表示されます。イメージファイルを設定しないアイコンはバージョン10のアイコンで表示されます。なお，イメージファイルの作成方法については，「11.12.2 アイコンイメージファイルの作成方法」を参照してください。

この項目を設定しない場合は，バージョン10のアイコンで表示されます。

補足事項

指定内容に関係なく，次のものはバージョン10のイメージで表示されます。

・ログインダイアログボックスのイメージ

・バージョン情報ダイアログボックスのイメージ

・メッセージボックスのイメージ（情報，警告，エラーを表すイメージ）

・プログラムアイコンおよび，ウィンドウのタイトルバーに表示されているアイコン

・［ジョブネットエディタ］ウィンドウのツールバーのアイコン（関連線接続ボタンなど）

・［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューエリアのアイコン

アイコンイメージは，次のウィンドウで変更されます。

・［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

・［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

・［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

・［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

・［デイリースケジュール］ウィンドウ

・［マンスリースケジュール］ウィンドウ

・［検索］ウィンドウ

・［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウ

・［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウ

指定例

ウィンドウでのアイコン表示を，バージョン6のアイコンの拡張版で表示します。

jajsIconImageDirectory=AllBackground（改行）

11.3.13　ツールを登録・起動する

JP1/AJS3 - Viewからツールを登録し，登録したツールをJP1/AJS3 - View側のホストで起動できます。

指定場所

［ツールの設定］ダイアログボックス

指定手順（ツールの登録）

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウなどで［オプション］−［ツールの設定］を選択する。

［ツールの設定］ダイアログボックスが表示されます。

［追加］ボタンをクリックする。

［ツールの登録］ダイアログボックスが表示されます。

次の項目を設定する。

［登録名］

起動コマンドの登録名を指定します。

［起動コマンド］

ツールを起動するための起動コマンドを指定します。

［ポップアップメニューに追加］

ポップアップメニューからツールを起動するかどうかを指定します。チェックした場合，ポップアップメニューに登録名が表示されます。

［OK］ボタンをクリックする。

［ツールの登録］ダイアログボックスが閉じ，［ツールの設定］ダイアログボックスの［ツール一覧］リストにツールが登録されます。

指定手順（ツールの起動）

［ツールの設定］ダイアログボックスの［ツール一覧］リストから起動するツールを選択する。

［起動］ボタンをクリックする。

ツールが起動されます。

補足事項

［ツールの設定］ダイアログボックスは次のウィンドウで［オプション］−［ツールの設定］を選択すると表示されます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

［デイリースケジュール］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［検索］ウィンドウ

11.3.14　計画実行登録したルートジョブネットの実行中止の表示形式を変更する

計画実行登録したルートジョブネットの実行中止の表示形式「あり（実行中止）」を「なし（前回実行中止）」で表示できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsExecutionProhibitedDisplayFormat={Yes|No}（改行）

「なし（前回実行中止）」で表示する場合は「No」を，「あり（実行中止）」で表示する場合は「Yes」を指定します。

デフォルトは「Yes」です。この項目を設定しない場合は，「Yes」が仮定されます。

補足事項

計画実行登録したルートジョブネットの実行中止の表示形式を変更すると，次のウィンドウおよびダイアログボックスに反映されます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

［デイリースケジュール］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［モニタ詳細−［ジョブネット］］ダイアログボックス

指定例

計画実行登録したルートジョブネットの実行中止を「なし（前回実行中止）」で表示します。

jajsExecutionProhibitedDisplayFormat=No（改行）

11.3.15　ツリーエリアの表示ユニットをバージョン10以前の表示順序で表示する

ツリーエリアのユニットの表示順を，バージョン10以前の表示順序（マネージャーホストのOSがWindowsの場合は文字コード順，UNIXの場合は作成順）で表示できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsSortTreeArea={Yes|No}（改行）

バージョン10以前の表示順序で表示する場合は「No」を，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアと同じ順番（Unicode順）で表示する場合は「Yes」を指定します。

デフォルトは「Yes」です。この項目を設定しない場合は，「Yes」が仮定されます。

注意事項

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のツリーエリアで表示するスケジューラーサービスには，この設定は適用されません。マネージャーホストのOSがWindowsの場合は文字コード順，UNIXの場合は作成順で表示されます。

このカスタマイズを設定した場合，［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウでツリーエリアのジョブ名を名称順に表示する順番が設定前と異なります。ジョブの名称は「ジョブ名：相対パス」の形式で，相対パスの昇順で表示され，同じ相対パスのときはジョブ名の昇順で表示されます。

補足事項

ツリーエリアのユニットの表示順は，次に示すウィンドウおよびダイアログボックスに反映されます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

［デイリースケジュール］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［検索］ウィンドウ

［壁紙の設定］ダイアログボックス

［監視対象選択］ダイアログボックス

［リリース先の選択］ダイアログボックス

指定例

バージョン10以前の表示順序で表示するようにします。

jajsSortTreeArea=No（改行）

11.3.16　ログインJP1ユーザー名の表示を抑止する

ウィンドウのタイトル部分に表示されるログインJP1ユーザー名を非表示にできます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsHideLoginJP1UserName={Yes|No}（改行）

ログインJP1ユーザー名の表示を抑止する場合は「Yes」を，表示を抑止しない場合は「No」を指定します。

デフォルトは「No」です。この項目を設定しない場合は，「No」が仮定されます。

補足事項

ログインJP1ユーザー名の表示抑止は，次に示すウィンドウまたはダイアログボックスに反映されます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）※

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

［月間カレンダー編集］ウィンドウ

［年間カレンダー編集］ウィンドウ

［デイリースケジュール］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

［検索］ウィンドウ

［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウ

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウ

注※

接続先ホスト名については，バージョン7以前と同様に表示されます。

指定例

ログインJP1ユーザー名の表示を抑止します。

jajsHideLoginJP1UserName=Yes（改行）

11.3.17　表示項目の［種別］を分類して表示する

各ウィンドウに一覧形式で表示されるエリアの表示項目のうち，［種別］を分類して表示させることができます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsDisplayDetailUnitType={Yes|No}（改行）

［種別］を分類して表示させたい場合は「No」を，［種別］を詳細に表示させたい場合は「Yes」を指定します。

デフォルトは「Yes」です。この項目を設定しない場合は，「Yes」が仮定されます。

このカスタマイズの設定の有効・無効と表示内容の違いを，次の表に示します。

表11‒9　設定の有効・無効と表示内容の違い

項番

対象ユニット

設定が有効な場合（Yes）

設定が無効な場合（No）

1

UNIXジョブ

UNIXジョブ

ジョブ

2

PCジョブ

PCジョブ

ジョブ

3

QUEUEジョブ

QUEUEジョブ

ジョブ

4

ジョブネット

ジョブネット

ジョブネット

5

リモートジョブネット

リモートジョブネット

リモートジョブネット

6

ジョブネットコネクタ

ジョブネットコネクタ

ジョブネットコネクタ

7

ORジョブ

ORジョブ

ORジョブ

8

判定ジョブ

判定ジョブ

判定ジョブ

9

フレキシブルジョブ

フレキシブルジョブ

ジョブ

10

HTTP接続ジョブ

HTTP接続ジョブ

ジョブ

11

JP1イベント受信監視ジョブ

JP1イベント受信監視

イベント

12

ファイル監視ジョブ

ファイル監視

イベント

13

メール受信監視ジョブ

メール受信監視

イベント

14

メッセージキュー受信監視ジョブ

メッセージキュー受信監視

イベント

15

MSMQ受信監視ジョブ

MSMQ受信監視

イベント

16

ログファイル監視ジョブ

ログファイル監視

イベント

17

Windowsイベントログ監視ジョブ

Windowsイベントログ監視

イベント

18

実行間隔制御ジョブ

実行間隔制御

イベント

19

JP1イベント送信ジョブ

JP1イベント送信

ジョブ

20

メール送信ジョブ

メール送信

ジョブ

21

メッセージキュー送信ジョブ

メッセージキュー送信

ジョブ

22

MSMQ送信ジョブ

MSMQ送信

ジョブ

23

JP1/Cm2状態通知ジョブ

JP1/Cm2状態通知

ジョブ

24

ローカル電源制御ジョブ

ローカル電源制御

ジョブ

25

リモート電源制御ジョブ

リモート電源制御

ジョブ

26

各種カスタムジョブ

カスタムジョブ

ジョブ

27

引き継ぎ情報設定ジョブ

引き継ぎ情報設定

ジョブ

補足事項

このカスタマイズは，次のウィンドウで有効になります。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

［デイリースケジュール］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［検索］ウィンドウ

指定例

表示項目の［種別］を分類して表示します。

jajsDisplayDetailUnitType=No（改行）

11.3.18　JP1/AJS3のコマンドを実行できるようにする

JP1/AJS3のコマンドをJP1/AJS3 - Viewから実行できるようにします。

指定場所

JP1/AJS3 - Manager上のファイル（jajsExecutableCommand）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

JP1/AJS3 - Manager上のファイルの指定方法を次に示します。

英字の小文字だけを使用して記載します。

実行できるようにするコマンドを1行につき一つ記載します。

コメント行とする場合は，先頭に「#」を記載します。

指定形式を次に示します。

実行できるコマンド名1
実行できるコマンド名2
：

JP1/AJS3 - Viewから実行できるJP1/AJS3のコマンドは次のとおりです。

ajslogprint

ajsprint

ajsshow

ajsstatus

注意事項

次の指定行は無視されます。その際，エラーメッセージは出力されません。

・英字の大文字を含む行

・JP1/AJS3 - Viewから実行できないコマンドを記載した行

・空白文字だけの行

・改行だけの行

・記載誤り，重複する行

［JP1/AJS3のコマンドの登録］ダイアログボックスの［コマンド］には，jajsExecutableCommandに記載されている順序に，JP1/AJS3のコマンドが表示されます。

指定した内容は，JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerにログインするときに参照されます。ログイン中のJP1/AJS3 - ViewにJP1/AJS3 - Manager上のファイル（jajsExecutableCommand）の変更を反映する場合は，JP1/AJS3 - Viewを再起動してください。

指定例1

ajsshowコマンドおよびajsprintコマンドを実行できるようにします。

ajsshow
ajsprint

指定例2

実行できないJP1/AJS3のコマンド，および「#」で始まる行を記載した例を次に示します。この場合，2行目のajsshowコマンドだけが実行できるようになります。

ajsdefine
ajsshow
（改行）
#ajsprint

11.3.19　接続先マネージャーホストの情報を表示する

ウィンドウ上に接続先マネージャーホストの情報を表示します。また，接続先マネージャーホストの情報を表示するエリアの表示色と文字色を変更します。

指定場所

JP1/AJS3 - Manager上のViewカスタマイズ設定ファイル（jajsCustomizeView）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。「RGB値」については，「11.11 RGB値による色の指定」を参照してください。

jajsHostInfoBarBackground=RGB値（改行）

ウィンドウに表示する上下のエリアの色を指定します。デフォルトの表示色は「192:192:192」です。この項目を指定しなかった場合，「192:192:192」が仮定されます。

jajsHostInfoBarText=任意の文字列（改行）

ウィンドウの上部のエリアに表示する文字列を指定します。接続先マネージャーホストのOSやマシン名など，接続先を確認できる情報を指定します。「¥」を指定する場合，「¥¥」と指定します。任意の文字列の先頭に半角スペースを指定する場合，「"△任意の文字列"」（△は半角スペース）と指定します。最大で640文字指定できます。この項目を指定しなかった場合，空行が仮定されます。

jajsHostInfoBarTextColor=RGB値（改行）

ウィンドウに表示する上下のエリアの文字色を指定します。デフォルトの文字色は「0:0:0」です。この項目を指定しなかった場合は「0:0:0」が仮定されます。

注意事項

ウィンドウに表示する接続先マネージャーホストの情報は，40文字以内にすることを推奨します。40文字以上の文字列を指定した場合，文字列の末尾を表示できないおそれがあります。

制御文字，Unicode制御文字および機種依存文字は使用できません。

ウィンドウのエリアの表示色を変更した場合，バーと文字色の組み合わせによって文字が読みにくくなることがあります。ウィンドウのエリアの表示色を変更する場合は，文字色を調整することを推奨します。

指定例

接続先マネージャーホスト名「MAN01」を，表示色を灰色，文字色を黒で表示します。

jajsHostInfoBarBackground=192:192:192

jajsHostInfoBarText=MAN01

jajsHostInfoBarTextColor=0:0:0

11.4　［JP1/AJS3 - View］ウィンドウのカスタマイズ

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウのカスタマイズとして次の設定について説明します。

表示される機能メニューを変更する

ウィンドウの更新間隔を設定する

確定実行登録時の警告メッセージを設定する

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）を表示したときに，ツリーエリアにジョブグループおよびプランニンググループを表示する

リストエリアの表示状態を設定する

リストエリアの表示項目を設定する

画面の更新後またはリストフィルター設定後にユニットの選択状態とスクロール位置を維持しない

［実行登録］・［登録解除］以外の操作をポップアップメニュー表示する

［追加］・［計画一時変更］の操作をメニューに表示する

リストエリアでジョブネットをダブルクリックしたときに表示するウィンドウを変更する

［モニタ詳細］ダイアログボックスから［詳細定義］ダイアログボックスを表示したときにジョブの定義内容を変更できなくする

［実行結果詳細］ダイアログボックスを大きく表示する

初回実行時間を設定する

監視対象ユニットの最大数を変更する

［ツールの登録］ダイアログボックスの［置換文字列］ドロップダウンに「ユーザー名」を表示するかどうかを設定する

ネストジョブネットのスケジュール設定で［上位のジョブネットに依存する］をチェックした場合に，定義済みのスケジュールルールが削除される前の確認メッセージを表示しない

機能メニュー［ジョブネット定義］選択時にリストエリアに実行登録済みジョブネットを表示しない

ツリーエリアとリストエリアに表示するスケジューラーサービスまたはジョブグループの表示順序を変更する

11.4.1　表示される機能メニューを変更する

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）で表示する機能メニュー項目を設定できます。ただし，すべての項目を非表示にはできません。

指定場所

［機能メニューの設定］ダイアログボックス

指定手順

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［環境設定］ダイアログボックスで［起動］タブを選択する。

［環境設定］ダイアログボックスの［起動］タブが表示されます。

［機能メニューの設定］ボタンをクリックする。

［機能メニューの設定］ダイアログボックスが表示されます。

表示させる項目を設定する。

項目を表示させる

［表示可能な機能メニュー］から［JP1/AJS3 - View］ウィンドウで表示させたい項目をすべて選択し，［追加］ボタンをクリックしてください。選択した項目が［表示する機能メニュー］に移動します。

項目を表示させない

［表示する機能メニュー］から［JP1/AJS3 - View］ウィンドウで表示させたくない項目をすべて選択し，［削除］ボタンをクリックしてください。選択した項目が［表示可能な機能メニュー］に移動します。

［OK］ボタンをクリックする。

［機能メニューの設定］ダイアログボックスが閉じます。

［OK］ボタンをクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。次回，JP1/AJS3 - Viewを起動したときから設定が有効になります。

11.4.2　ウィンドウの更新間隔を設定する

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウに表示される情報（ユニットの状態）を自動的に更新するかどうかを設定できます。自動更新の更新間隔は，30〜3,600（単位：秒）の間で設定できます。

なお，メイン画面とサマリー監視画面の設定は共通です。

指定場所

［更新間隔の設定］ダイアログボックス

指定手順

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウで，［オプション］−［更新間隔の設定］を選択する。

［更新間隔の設定］ダイアログボックスが表示されます。

必要な情報を定義し，［OK］ボタンをクリックする。

定義した内容が反映され，ウィンドウの更新間隔が変更されます。

一方，手動で更新するように設定した場合は，［表示］−［最新情報に更新］を選択すると，最新の情報がウィンドウに表示されます。

補足事項

次のウィンドウでも自動更新を設定できます。

［デイリースケジュール］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

更新間隔はウィンドウごとに設定できます。例えば，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウは300秒ごとに，［ジョブネットモニタ］ウィンドウは30秒ごとに更新させるといった設定もできます。

11.4.3　確定実行登録時の警告メッセージを設定する

確定実行登録の際，確定期間の入力にミスのおそれがある場合は，メッセージ「KAVV357-Q 確定期間がnヶ月を超えていますが，このまま実行登録をしてもよろしいですか？」が出力されます。その判断基準となる期間「nか月」を独自に設定できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsFixedRegistrationWarningTerm=1〜120（改行）

この項目を設定しない場合は，確定実行登録時の警告メッセージを表示しません。また，指定できる値以外を設定した場合は，「6」が仮定されます。

指定例

確定期間の確認基準を12か月にします。

jajsFixedRegistrationWarningTerm=12（改行）

11.4.4　［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）を表示したときに，ツリーエリアにジョブグループおよびプランニンググループを表示する

特定のウィンドウから［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）を表示した場合に，表示元のウィンドウでジョブグループまたはプランニンググループを選択していると，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のツリーエリアおよびリストエリアを次の状態にできます。

ツリーエリア

表示元のウィンドウで選択したジョブグループまたはプランニンググループを表示します。

リストエリア

表示元のウィンドウで選択したジョブグループまたはプランニンググループの配下のユニットを表示します。

なお，次の操作を実行すると，表示される［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のツリーエリアに，ジョブグループまたはプランニンググループが表示されます。

［検索］ウィンドウの検索結果リストエリアでジョブグループまたはプランニンググループを選択して，［表示］−［メイン］を選択する

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsOpenSelectUnitListArea={Yes|No}（改行）

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）を表示したときに，表示元のウィンドウで選択したユニットをツリーエリアに表示するには「No」を指定します。表示元のウィンドウで選択したユニットの一つ上の階層までツリーエリアで展開して表示し，表示元のウィンドウで選択したユニットをリストエリアで選択状態にするには「Yes」を指定します。

デフォルトは「Yes」です。この項目を設定しない場合は，「Yes」が仮定されます。

指定例

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）を表示したときに，表示元のウィンドウで選択したユニットをツリーエリアに表示して，リストエリアでその配下の階層を表示します。

jajsOpenSelectUnitListArea=No（改行）

11.4.5　リストエリアの表示について設定する

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアおよび詳細情報エリアに，ユニットをどのように表示させるのかを設定できます。

指定場所

［環境設定］ダイアログボックスの［メイン］タブ

指定手順

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［環境設定］ダイアログボックスで［メイン］タブを選択する。

［環境設定］ダイアログボックスの［メイン］タブが表示されます。

［メイン画面のリストエリア］で次の項目を設定する。

［アイコン表示色］

リストエリアのアイコンの色を，ユニットの状態に従って表示するのか，結果に従って表示するのかを指定します。

例えば，異常終了したジョブネットで，次の実行予定がない（未計画状態）場合，ユニットの状態に従って表示すると，ジョブネットアイコンは灰色で表示されます。ユニットの結果に従って表示すると，ジョブネットアイコンは薄い赤色で表示されます。

［状態／結果のカラーイメージ］

リストエリアの［状態］と［結果］，および詳細情報エリアの［状態］に実行状態，実行結果，遅延を示すカラーイメージを表示させるかどうかを指定します。

［ジョブグループの状態表示］

リストエリアに表示されるジョブグループに，状態についての説明などを表示するかどうかを指定します。

ジョブグループの状態を表示するように指定した場合，ジョブグループアイコンに，ジョブグループ内のジョブネットの状態を表す色が付けられます。また，ジョブグループの［結果］に，ジョブネットの実行結果が表示されます。

ジョブグループ内に複数のジョブネットがあり，その中に異常終了したジョブネットが一つでもあれば，異常終了を表す色が付けられます。また，ネストジョブグループ内のジョブネットが異常終了している場合も，上位ジョブグループには異常終了を表す色が付けられます。

ジョブグループの状態表示をしないように指定した場合，ジョブグループアイコンには色が付きません。また，［結果］にはジョブネットの実行結果が表示されません。

［OK］ボタンをクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。［アイコン表示色］および［状態／結果のカラーイメージ］の設定が有効になります。［ジョブグループの状態表示］の設定については，次回，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）を表示したときから設定が有効になります。

11.4.6　リストエリアの表示項目を設定する

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアで表示する項目および表示順序を設定できます。

指定場所

［表示項目設定］ダイアログボックスの［メイン画面］タブ

指定手順

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウなどで，［オプション］−［表示項目設定］を選択する。

［表示項目設定］ダイアログボックスが表示されます。

［表示項目設定］ダイアログボックスで［メイン画面］タブを選択する。

［表示項目設定］ダイアログボックスの［メイン画面］タブが表示されます。

表示させる項目を設定する。

項目を表示させる

［表示可能な項目］から［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアで表示させたい項目をすべて選択し，［追加］ボタンをクリックしてください。選択した項目が［表示する項目］に移動します。

項目を表示させない

［表示する項目］から［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアで表示させたくない項目をすべて選択し，［削除］ボタンをクリックしてください。選択した項目が［表示可能な項目］に移動します。

項目の表示順序を設定する。

［上へ］ボタンまたは［下へ］ボタンをクリックして，［表示する項目］に表示されている項目をリストエリアで左から右に表示したい順に上から並べてください。

［OK］ボタンをクリックする。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）で［オプション］−［表示項目設定］を選択した場合は，［表示項目設定］ダイアログボックスが閉じたあとに有効になります。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）以外のウィンドウで上記操作を実行した場合は，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の再表示後に有効になります。

11.4.7　画面の更新後またはリストフィルター設定後にユニットの選択状態とスクロール位置を維持しない

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウで［最新情報に更新］を実行した場合，またはリストフィルターを設定した場合に，ユニットの選択とスクロールの位置を維持しないようにできます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsKeepSelectAndScrollAfterRefresh={Yes|No}（改行）

画面の更新後またはリストフィルター設定後もユニットの選択状態とスクロール位置を維持しない場合は「No」を，ユニットの選択状態とスクロール位置を維持する場合は「Yes」を指定します。

デフォルトは「Yes」です。この項目を設定しない場合は，「Yes」が仮定されます。

指定例

画面の更新後またはリストフィルター設定後に，ユニットの選択状態とスクロール位置を維持しないようにします。

jajsKeepSelectAndScrollAfterRefresh=No（改行）

11.4.8　［実行登録］・［登録解除］以外の操作メニューをポップアップメニューに表示する

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）で，ジョブネットを単数選択した場合に，［実行中止］［保留属性設定］［保留解除］［中断］［強制終了］［再実行］の操作をポップアップメニューに表示できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsPopupOperation={Yes|No}（改行）

［実行中止］［保留属性設定］［保留解除］［中断］［強制終了］［再実行］の操作をポップアップメニューに表示する場合は「Yes」を，ポップアップメニューに表示しない場合は「No」を指定します。

デフォルトは「No」です。この項目を設定しない場合は，「No」が仮定されます。

指定例

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）で，ジョブネットを単数選択した場合に，［実行中止］［保留属性設定］［保留解除］［中断］［強制終了］［再実行］の操作をポップアップメニューに表示するようにします。

jajsPopupOperation=Yes（改行）

11.4.9　［追加］・［計画一時変更］を操作メニューに追加する

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）で，操作メニューに［追加］・［計画一時変更］を追加します。操作メニューを追加すると，［計画一時変更］配下の，［日時変更］，［即時実行］，および［変更解除］を実行できるようになります。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsOperationExtension={Yes|No}（改行）

［追加］・［計画一時変更］を操作メニューに追加する場合は「Yes」を，操作メニューに追加しない場合は「No」を指定します。

デフォルトは「No」です。この項目を設定しない場合は，「No」が仮定されます。

注意事項

［実行中止］メニューの位置は，［操作］−［実行中止］から，［操作］−［計画一時変更］−［実行中止］に変更されます。

単数選択したジョブネットに対して，ポップアップメニューから実行するには，「11.4.8 ［実行登録］・［登録解除］以外の操作メニューをポップアップメニューに表示する」の設定も有効にしてください。

指定例

［追加］・［計画一時変更］を操作メニューに追加します。

jajsOperationExtension=Yes（改行）

11.4.10　リストエリアでジョブネットをダブルクリックしたときに表示するウィンドウを変更する

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアで，ジョブネットをダブルクリックしたときに表示するウィンドウを変更できます。デフォルトでは，［ジョブネットエディタ］ウィンドウが表示されます。

指定場所

［環境設定］ダイアログボックスの［メイン］タブ

指定手順

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［環境設定］ダイアログボックスで［メイン］タブを選択する。

［環境設定］ダイアログボックスの［メイン］タブが表示されます。

［ジョブネットをダブルクリック］で，ジョブネットをダブルクリックしたときに表示されるウィンドウを選択する。

選択できる項目を次に示します。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウを表示

［ジョブネットモニタ］ウィンドウで状態表示

［ジョブネットモニタ］ウィンドウで結果表示

［OK］ボタンをクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。次回，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアでジョブネットをダブルクリックしたときから設定が有効になります。

11.4.11　［モニタ詳細］ダイアログボックスから［詳細定義］ダイアログボックスを表示したときにジョブの定義内容を変更できなくする

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の詳細情報エリアの表示情報が実行世代情報の場合に，表示されているユニットをクリックして［表示］−［詳細情報］−［状態］，［結果］，または［次回予定］を選択すると，［モニタ詳細］ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスで［定義編集］をクリックすると［詳細定義］ダイアログボックスが表示されます。その［詳細定義］ダイアログボックスの各項目を不活性にし，選択できない状態にできます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsDoubleClickFunction=Reference（改行）

この項目を設定しない場合は，［モニタ詳細］ダイアログボックスから［詳細定義］ダイアログボックスを表示したときに，ジョブの定義内容を変更できます。

補足事項

［ジョブネットモニタ］ウィンドウから［モニタ詳細］ダイアログボックスを表示した場合も，この設定が有効になります。

指定例

［モニタ詳細］ダイアログボックスから［詳細定義］ダイアログボックスを表示したときに，ジョブの定義内容を変更できないようにします。

jajsDoubleClickFunction=Reference（改行）

11.4.12　［実行結果詳細］ダイアログボックスを小さく表示する

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の詳細情報エリアの表示情報が実行世代情報の場合に，表示されているユニットをクリックして［表示］−［詳細情報］−［状態］，［結果］，または［次回予定］を選択すると，［モニタ詳細］ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスで［詳細］をクリックすると［実行結果詳細］ダイアログボックスが表示されます。その［実行結果詳細］ダイアログボックスを小さく表示できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsSizeofExecutionResultDialogs={Normal|Middle|Large}（改行）

「Normal」，「Middle」および「Large」を指定したときの［実行結果詳細］ダイアログボックスの大きさを次に示します。

表11‒10　［実行結果詳細］ダイアログボックスの画面サイズ

項番

サイズ

横（半角）

縦

適正画面

1

Normal

56文字

15行

640×480ピクセル

2

Middle

106文字

23行

800×600ピクセル

3

Large

142文字

31行

1,024×768ピクセル

デフォルトは「Large」です。この項目を設定しない場合は，「Large」が仮定されます。

指定例

［実行結果詳細］ダイアログボックスの画面サイズを「Middle」にします。

jajsSizeofExecutionResultDialogs=Middle（改行）

11.4.13　初回実行時間を設定する

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）で終了予定日時を算出するための，初回の実行に掛かる時間を設定します。

初回実行時間の設定は，［デイリースケジュール］ウィンドウの表示やマンスリー実行シミュレーションの初回実行時間の設定にも反映されます。

指定場所

［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブ

指定手順

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［環境設定］ダイアログボックスで［スケジュール］タブを選択する。

［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブが表示されます。

［実行時間］の［初回実行時間］で初回の実行に掛かる時間を指定する。

初回実行時間は1〜86,400（単位：秒）の間で指定できます。デフォルトは「1200」です。

［OK］ボタンをクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）で［最新情報に更新］を実行したとき，自動更新されたとき，または次回［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）を表示したときから設定が有効になります。

11.4.14　監視対象ユニットの最大数を変更する

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）の監視対象一覧エリアに登録できる監視対象ユニットの数を変更できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsSummaryUnitListCount=1〜500（改行）

デフォルトは「100」です。この項目を設定しない場合は，「100」が仮定されます。

指定例

監視対象ユニットの最大数を400件にします。

jajsSummaryUnitListCount=400（改行）

11.4.15　［ツールの登録］ダイアログボックスの［置換文字列］ドロップダウンにユーザー名を表示する

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの［オプション］−［ツールの設定］を選択すると，［ツールの設定］ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスで［追加］ボタンをクリックすると［ツールの登録］ダイアログボックスが表示されます。その［ツールの登録］ダイアログボックスの［置換文字列］ドロップダウンに「ユーザー名」を表示するかどうかを設定できます。

この設定は，JP1/AJS3 - Viewが09-10以降の場合に有効です。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsToolEntryReplaceUserName={Yes|No}（改行）

［置換文字列］ドロップダウンにユーザー名を表示しない場合は「No」を，ユーザー名を表示する場合は「Yes」を指定します。

デフォルトは「Yes」です。この項目を設定しない場合は，「Yes」が仮定されます。

指定例

［ツールの登録］ダイアログボックスの［置換文字列］ドロップダウンに「ユーザー名」を表示しないようにします。

jajsToolEntryReplaceUserName=No（改行）

11.4.16　ネストジョブネットのスケジュール設定で［上位のジョブネットに依存する］をチェックした場合に，定義済みのスケジュールルールが削除される前の確認メッセージを表示しない

ネストジョブネットの［スケジュールの設定］ダイアログボックスで，［上位のジョブネットに依存する］をチェックして保存すると，定義済みのスケジュールルールは自動で削除されます。［上位のジョブネットに依存する］をチェックして保存する場合に，定義済みのスケジュールルールがあるときは，確認メッセージKAVV346-Qを表示するかどうかを設定できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsDeleteScheduleMessage={Yes|No}（改行）

確認メッセージを表示しない場合は「No」を，確認メッセージを表示する場合は「Yes」を指定します。

デフォルトは「Yes」です。この項目を設定しない場合は，「Yes」が仮定されます。

指定例

［上位のジョブネットに依存する］をチェックして保存する場合に，定義済みのスケジュールルールがあっても，メッセージKAVV346-Qを表示しないようにします。

jajsDeleteScheduleMessage=No（改行）

11.4.17　機能メニュー［ジョブネット定義］選択時にリストエリアに実行登録済みジョブネットを表示しない

機能メニュー［ジョブネット定義］を選択したときに，リストエリアに実行登録済みのジョブネットを表示するかどうか設定できます。実行登録済みのジョブネットを表示しない設定にすると，機能メニュー［ジョブネット定義］を選択したときに，実行登録済みジョブネットを操作させないようにできます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsDisplayRegisteredJobnetDefinition={Yes|No}（改行）

実行登録済みのジョブネットを表示しない場合は「No」を，実行登録済みのジョブネットを表示する場合は「Yes」を指定します。

デフォルトは「Yes」です。この項目を設定しない場合は，「Yes」が仮定されます。

注意事項

実行登録済みのジョブネットを表示する場合でも，実行登録済みのジョブネットに対して，次のメニューコマンドによる操作はできません。

［ファイル］−［回復］

［編集］−［編集］

［編集］−［削除］

［編集］−［待ち合わせ条件の設定］

［編集］−［プロパティ］

［ジョブネットエディタ］※

注※ 詳細情報エリアのポップアップメニューにだけ表示される項目です。

指定例

機能メニュー［ジョブネット定義］を選択したときに，リストエリアに実行登録済みのジョブネットを表示しないようにします。

jajsDisplayRegisteredJobnetDefinition=No（改行）

11.4.18　ツリーエリアとリストエリアに表示するスケジューラーサービスまたはジョブグループの表示順序を変更する

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のツリーエリアおよびリストエリアに表示するスケジューラーサービスまたはジョブグループの表示順序を設定できます。

この設定は，JP1/AJS3 - Viewが11-00以降の場合に有効です。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンに関係なく使用できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

［表示順序の設定］ダイアログボックス

指定内容

次の形式で指定します。

jajsJobgroupDisplayOrder={Change|Display|No}（改行）

Changeを指定した場合

［表示順序の設定］ダイアログボックスで，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のツリーエリアおよびリストエリアで表示するスケジューラーサービスまたはジョブグループの表示順序を設定できるようになります。

Displayを指定した場合

［表示順序の設定］ダイアログボックスは表示できません。事前に［表示順序の設定］ダイアログボックスで設定している場合，その設定に従って表示されます。事前に設定していない場合，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のツリーエリアおよびリストエリアで表示する項目は，「No」を指定した場合と同じ表示順序で表示されます。

Noを指定した場合

［表示順序の設定］ダイアログボックスは表示できません。事前に［表示順序の設定］ダイアログボックスで設定していても，その設定は無視されます。［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のツリーエリアで表示するスケジューラーサービスは，接続先のJP1/AJS3 - ManagerがWindowsのときは名前の文字コード順にソートされて表示されます。接続先のJP1/AJS3 - ManagerがUNIXのときはスケジューラーサービスを作成した順に表示されます。ジョブグループはツリーエリアの表示ユニットをバージョン10以前の表示順序で表示する機能の設定で表示されます。リストエリアで表示するジョブグループは，Unicode順に表示されます。

デフォルトは「No」です。この項目を設定しない場合は，「No」が仮定されます。ツリーエリアの表示ユニットをバージョン10以前の表示順序で表示する機能の詳細については，「11.3.15 ツリーエリアの表示ユニットをバージョン10以前の表示順序で表示する」を参照してください。

指定例

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの［オプション］−［表示順序の設定］を表示して，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のツリーエリアおよびリストエリアで表示する項目の表示順序を設定できるようにします。

jajsJobgroupDisplayOrder=Change（改行）

指定手順

表示順序を設定したいエリアの項目を選択する。

選択する項目はどれでもかまいません。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）で，［オプション］−［表示順序の設定］を選択する。

［表示順序の設定］ダイアログボックスが表示されます。

［表示順序の設定］ダイアログボックスで［表示順序を設定する］をチェックする。

項目の表示順序を設定する。

［上へ］ボタンまたは［下へ］ボタンをクリックして，［表示順序］に表示されている項目を表示したい順に上から並べてください。

［OK］ボタンをクリックする。

［表示順序の設定］ダイアログボックスが閉じます。

［表示順序の設定］ダイアログボックスで設定した内容が，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のツリーエリアおよびリストエリアに反映されます。

注意事項

［表示順序の設定］ダイアログボックスの設定後にユニットを追加（新規作成やコピー・貼り付け）した場合は，表示順序を設定しているユニットのあとに，追加した順に表示します。

そのあとで，［最新情報に更新］を選択して表示を更新したり，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）を再起動したりした場合は，表示順序を設定しているユニットのあとに，文字コード順に表示します。自動更新が発生しても，並び順は更新されません。

［表示順序の設定］ダイアログボックスで設定したユニットの名前を変更した場合は，設定は無効になります。名前を変更した直後は，表示順序は変更されませんが，［最新情報に更新］を選択して表示を更新したり，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）を再起動したりすると，表示順序を設定しているジョブグループのあとに，文字コード順で表示されます。自動更新が発生しても，並び順は更新されません。名前を変更したユニットの表示順序を変更したい場合は，設定し直してください。

11.5　［ジョブネットエディタ］ウィンドウのカスタマイズ

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのカスタマイズとして次の設定について説明します。

起動時の排他編集モードを設定する

［ジョブネットエディタ］ウィンドウを表示したときに，ツリーエリアにネストジョブネットおよびネストリモートジョブネットを表示する

マップエリアでのユニット名とコメントの表示について設定する

マップエリアのサイズを変更する

マップエリアの表示倍率を変更する

マップエリアの背景イメージを変更する

上位階層への移動時に移動前のネストジョブネットを選択状態にする

選択状態を示す色を変更する

マップエリアでの先行／後続ユニットの強調表示色を設定する

強調表示で基準ユニットおよび先行／後続ユニット以外の表示色の淡さを変更する

リストエリアでユニットをダブルクリックしたときの動作を変更する

使用しないユニットアイコンをアイコンリストに表示しない

アイコンのツールチップを表示しない

ジョブネット名を完全名で表示する

排他編集をできないようにする

関連線を削除するときに確認メッセージを表示する

［ジョブネットエディタ］ウィンドウの複数起動を許可する

［ジョブネットエディタ］ウィンドウの［貼り付け（関連線あり）］と［貼り付け（関連線なし）］をバージョン10-50以前のメニュー表示と動作に戻す

11.5.1　［ジョブネットエディタ］ウィンドウ起動時の排他編集モードを設定する

［ジョブネットエディタ］ウィンドウの起動時に排他編集モードを設定できます。

指定場所

［環境設定］ダイアログボックスの［メイン］タブ

指定手順

［ジョブネットエディタ］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［環境設定］ダイアログボックスで［メイン］タブを選択する。

［環境設定］ダイアログボックスの［メイン］タブが表示されます。

［画面起動時の設定］の［ジョブネットエディタ起動時の排他編集］で，［ジョブネットエディタ］ウィンドウの起動時に，排他編集モードにするかどうかを選択する。

［OK］ボタンをクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。次回，［ジョブネットエディタ］ウィンドウを表示したときから設定が有効になります。

11.5.2　［ジョブネットエディタ］ウィンドウを表示したときに，ツリーエリアにネストジョブネットおよびネストリモートジョブネットを表示する

特定のウィンドウから［ジョブネットエディタ］ウィンドウを表示した場合に，表示元のウィンドウでネストジョブネットまたはネストリモートジョブネットを選択していると，［ジョブネットエディタ］ウィンドウのツリーエリアおよびマップエリアを次の状態にできます。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウを表示している状態で，同一のユニットまたは同一のルートジョブネット配下のユニットを選択して［ジョブネットエディタ］ウィンドウを起動した場合の動作は，「11.5.17 ［ジョブネットエディタ］ウィンドウの複数起動を許可する」の設定に依存します。

ツリーエリア

表示元のウィンドウで選択したネストジョブネットまたはネストリモートジョブネットを表示します。

マップエリア

表示元のウィンドウで選択したネストジョブネットまたはネストリモートジョブネットの配下のユニットを表示します。

なお，次のどれかの操作を実行すると，表示される［ジョブネットエディタ］ウィンドウのツリーエリアに，ネストジョブネットまたはネストリモートジョブネットが表示されます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）のユニット詳細情報一覧でネストジョブネットまたはネストリモートジョブネットを選択して，［編集］−［ジョブネットエディタ］を選択する

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウのツリーエリアでネストジョブネットまたはネストリモートジョブネットを選択して，［編集］−［ジョブネットエディタ］を選択する

［マンスリースケジュール］ウィンドウのツリーエリアでネストジョブネットまたはネストリモートジョブネットを選択して，［編集］−［ジョブネットエディタ］を選択する

［検索］ウィンドウの検索結果リストエリアでネストジョブネットまたはネストリモートジョブネットを選択して，［編集］−［ジョブネットエディタ］を選択する

［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウでネストジョブネットを選択して，［編集］−［ジョブネットエディタ］−［待ち合わせ条件付きユニット］または［待ち合わせ対象ユニット］を選択する

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsOpenSelectUnitMapArea={Yes|No}（改行）

［ジョブネットエディタ］ウィンドウを表示したときに，表示元のウィンドウで選択したユニットをツリーエリアに表示するには「No」を指定します。表示元のウィンドウで選択したユニットの一つ上の階層までツリーエリアで展開して表示し，表示元のウィンドウで選択したユニットをマップエリアで選択状態にするには「Yes」を指定します。

デフォルトは「Yes」です。この項目を設定しない場合は，「Yes」が仮定されます。

指定例

［ジョブネットエディタ］ウィンドウを表示したときに，表示元のウィンドウで選択したユニットをツリーエリアに表示して，マップエリアでその配下の階層を表示します。

jajsOpenSelectUnitMapArea=No（改行）

11.5.3　マップエリアでのユニット名とコメントの表示について設定する

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアでユニットアイコンを表示する際に，ユニット名を改行する文字数を指定できます。また，ユニット名の下にコメントを表示するかどうかを設定できます。

ユニット名の下にコメントを表示したい場合は，コメントの先頭からの文字数を指定します。指定した文字数分のコメントが表示されます。

コメントを表示したくない場合は，コメントの先頭に識別用文字を指定します。先頭に識別用文字が指定されたコメントは，マップエリアには表示されません。

指定場所

［環境設定］ダイアログボックスの［エディタ・モニタ］タブ

指定手順

［ジョブネットエディタ］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［環境設定］ダイアログボックスで［エディタ・モニタ］タブを選択する。

［環境設定］ダイアログボックスの［エディタ・モニタ］タブが表示されます。

［マップエリア］で次の項目を設定する。

［ユニット名の改行］

マップエリアでユニットアイコンを表示する際に，ユニット名の改行位置を指定するかどうかを指定します。

［改行文字数］

ユニット名の改行位置を指定する場合，ユニット名を改行する文字数を指定します。

［コメントの表示］

ユニット名の下にコメントを表示するかどうかを指定します。

［表示文字数］

ユニット名の下にコメントを表示する場合，コメントの先頭からの文字数（バイト数ではありません）を指定します。

［改行文字］

ユニット名の下にコメントを表示する場合，コメントを改行させる位置を文字で指定します。［改行文字］では，このとき指定する文字を選択します。

［コメントの非表示］

任意のユニットでコメントを表示させたくない場合，表示させないコメントの先頭に記号を指定します。［コメントの非表示］では，このとき指定する文字を選択します。

［OK］ボタンをクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。最新情報に更新したときから設定が有効になります。

11.5.4　マップエリアのサイズを変更する

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアのサイズを変更できます。

指定場所

［マップサイズ変更］ダイアログボックス

指定手順

［ジョブネットエディタ］ウィンドウで，［編集］−［マップサイズ］を選択する。

［マップサイズ変更］ダイアログボックスが表示されます。

マップサイズをアイコンの数で指定する。

指定できる値は，［横］［縦］ともに1〜100です。デフォルトは，［横］が「10」，［縦］が「8」です。

［OK］ボタンをクリックする。

［マップサイズ変更］ダイアログボックスが閉じます。

マップエリアが，手順2で指定したサイズで表示されます。

補足事項

マップサイズの変更によって，定義済みのアイコンがマップエリア外に出てしまう場合，アイコンがマップエリア内に納まるようマップサイズが自動的に変更されます。

11.5.5　マップエリアの表示倍率を変更する

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアの表示倍率を変更できます。マップエリアに多数のアイコンを定義する場合，画面をスクロールする手間を省くために表示倍率を低くしておくと便利です。

指定場所

［ズーム］ダイアログボックス

指定手順

［ジョブネットエディタ］ウィンドウで，［表示］−［ズーム］を選択する。

［ズーム］ダイアログボックスが表示されます。

表示倍率を1％刻みで指定する。

指定できる値は，20〜200（単位：％）です。デフォルトは「100」です。

［OK］ボタンをクリックする。

［ズーム］ダイアログボックスが閉じます。

マップエリアが，手順2で指定した表示倍率で表示されます。

注意事項

表示倍率を下げ過ぎると，アイコンが見えにくくなったり，文字が読みにくくなったりすることがあります。

11.5.6　マップエリアの背景イメージを変更する

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアの背景イメージを変更できます。

設定方法には，次の2とおりがあります。

すべてのユニットに同じ背景イメージを指定する方法

JP1/AJS3 - View上のファイルで設定します。

ユニットごとに異なる背景イメージを指定する方法

［壁紙の設定］ダイアログボックスで設定します。

それぞれの設定方法および注意事項について，次に説明します。

(1)　すべてのユニットに同じ背景イメージを指定する

すべてのユニットの［ジョブネットモニタ］ウィンドウおよび［ジョブネットエディタ］ウィンドウに，同じ背景イメージを指定できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsMapBackGroundPixmap=背景に使いたいファイル名（改行）

この項目を設定しない場合は，背景イメージを指定しません。

指定例

マップエリアの背景として，¥tmp¥japanmap.gifを使用します。

jajsMapBackGroundPixmap=c:¥¥tmp¥¥japanmap.gif（改行）

(2)　ユニットごとに異なる背景イメージを指定する

ユニットごとに異なる背景イメージを指定できます。例えば，背景イメージをジョブグループごとやマネージャーホストごとに使い分けることができます。

指定場所

［壁紙の設定］ダイアログボックス

指定手順

［ジョブネットエディタ］ウィンドウなどで，［オプション］−［壁紙の設定］を選択する。

［壁紙の設定］ダイアログボックスが表示されます。

壁紙を設定するユニットを指定する。

ツリーエリアで，壁紙を設定するユニットを選択します。デフォルトでは，［ジョブネットエディタ］ウィンドウに表示されていたユニットが選択されています。

背景に使いたいファイル名を指定する。

［ファイル名］の［...］ボタンをクリックすると表示される［ファイルの選択］ダイアログボックスで，背景に使いたいファイル名を指定します。［ファイルの選択］ダイアログボックスから画像ファイルを選択すると，［ファイル名］に絶対パスが表示されます。

デフォルトでは，［上位の階層に依存する］がチェックされています。［上位の階層に依存する］がチェックされている場合，［ファイル名］は不活性で表示されます。

［OK］ボタンをクリックする。

［壁紙の設定］ダイアログボックスが閉じます。

(3)　注意事項

マップエリアの背景イメージを変更するときの注意事項を次に示します。

「背景に使いたいファイル名」に指定できるファイルは，拡張子が「.gif」および「.jpg」のファイルだけです。

JP1/AJS3 - View上のファイルで指定する場合，ファイルパスの区切り文字には，「/」または「¥¥（円記号二つ）」を使用してください。

JP1/AJS3 - View上のファイルで指定する場合，ファイルパスおよびファイル名には，日本語および2バイト文字は指定できません。指定しても無効になります。

マップエリアの背景を変更すると，システムのリソース不足や性能低下などが発生することがあります。

(1)のJP1/AJS3 - View上のファイルによる壁紙の設定と，(2)の［壁紙の設定］ダイアログボックスによる壁紙の設定が混在する場合は，［壁紙の設定］ダイアログボックスの設定が優先的に表示されます。

壁紙の設定内容は，JP1/AJS3 - Viewを起動しているホストごと，JP1ユーザーごと，かつ接続先ホストごとに管理されます。接続先ホストについては，同じ接続先ホストでも，ログイン画面で［接続先ホスト］をホスト名で指定した場合とIPアドレスで指定した場合とでは，それぞれ別の設定として管理されます。

設定した画像ファイルの大きさが［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアより大きい場合，縮小表示されないため，画像の一部が表示されないことがあります。

11.5.7　上位階層への移動時に移動前のネストジョブネットを選択状態にする

［ジョブネットエディタ］ウィンドウで，ネストジョブネットから上位階層に表示を移動したときに，移動前に表示していたネストジョブネットをマップエリアで選択状態にするように指定できます。これによって，移動前に表示していたネストジョブネットをマップエリアで容易に特定できます。

上位階層に表示を移動したときとは，次の操作をしたときが該当します。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウで［表示］−［親ジョブネットを表示］を選択したとき

ツリーエリアで上位階層のジョブネットをクリックしたとき，または上位階層のジョブネットの［-］をクリックしたとき

マップエリアにフォーカスがある状態で［Back Space］キーを押したとき

ツリーエリアにフォーカスがある状態で矢印キー（左矢印または上矢印キー）を押したとき

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsSelectMapAreaJobnet={Yes|No}（改行）

上位階層に表示を移動したときに，移動前に表示していたネストジョブネットをマップエリアで選択状態にしない場合は「No」を，選択状態にする場合は「Yes」を指定します。

デフォルトは「Yes」です。この項目を設定しない場合は，「Yes」が仮定されます。

補足事項

上位階層への移動後にマップエリアで選択状態にできるユニットの種別は，ネストジョブネットおよびネストリモートジョブネットです。

マップエリアでコメントを表示するように設定している場合は，コメントも選択状態で表示されます。

マウスによる操作で，一度に2階層以上の上位階層に移動した場合は，移動先のジョブネット直下に定義されているジョブネットの中で，移動前に表示していたネストジョブネットを配下に含むジョブネットを選択状態にします。移動前に表示していたネストジョブネットを配下に含まない上位階層に移動した場合は，選択状態での表示はしません。

指定例

上位階層に表示を移動したときに，移動前に表示していたネストジョブネットをマップエリアで選択状態にしません。

jajsSelectMapAreaJobnet=No（改行）

11.5.8　選択状態を示す色を変更する

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアに表示されるアイコンの選択状態を示す色を変更できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsSelectStatusCycleColor=RGB値（改行）

デフォルトは，テキストなどを選択した場合にバックグラウンドで描画されるシステムカラーです。この項目を設定しない場合は，システムカラーが仮定されます。なお，システムカラーは使用している環境に依存します。

「RGB値」については，「11.11 RGB値による色の指定」を参照してください。

指定例

選択状態を示す色を赤にします。

jajsSelectStatusCycleColor=255:0:0（改行）

11.5.9　マップエリアでの先行／後続ユニットの強調表示色を設定する

［ジョブネットエディタ］ウィンドウで強調表示を指定した場合の，基準となるユニット，基準ユニットの先行／後続ユニット，および関連線の表示色を指定できます。

指定場所

［環境設定］ダイアログボックスの［エディタ・モニタ］タブ

指定手順

［ジョブネットエディタ］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［エディタ・モニタ］タブを選択する。

［環境設定］ダイアログボックスの［エディタ・モニタ］タブが表示されます。

［強調表示］で，次の項目を設定する。

［基準ユニット］

基準ユニットの強調表示色を設定します。［選択］ボタンをクリックし，［表示色の選択］ダイアログボックスから色を選択します。デフォルトは「赤色（R,G,B=224,0,0）」です。

［直接の先行］

基準ユニットの直接の先行ユニット，および基準ユニットと先行ユニットとの関連線の強調表示色を設定します。［選択］ボタンをクリックし，［表示色の選択］ダイアログボックスから色を選択します。デフォルトは「橙色（R,G,B=255,128,0）」です。

［直接の後続］

基準ユニットの直接の後続ユニット，および基準ユニットと後続ユニットとの関連線の強調表示色を設定します。［選択］ボタンをクリックし，［表示色の選択］ダイアログボックスから色を選択します。デフォルトは「濃い桃色（R,G,B=255,128,160）」です。

［OK］ボタンをクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。次回，［ジョブネットエディタ］ウィンドウで強調表示を指定したとき，または表示を最新情報に更新したときから設定が有効になります。

11.5.10　強調表示で基準ユニットおよび先行／後続ユニット以外の表示色の淡さを変更する

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアでユニットの先行／後続関係を強調表示する場合に，基準ユニットと先行／後続関係を持たないユニット，およびその関連線を表示する色の淡さを変更できます。

淡さのレベルと表示の透過性を次の表に示します。

表11‒11　淡さのレベルと表示の透過性

レベル

透過性（単位：%）

備考

0

0

強調表示しないユニットや関連線を淡く表示しないで，通常どおりに表示します。

1

10

−

2

20

−

3

30

−

4

40

−

5

50

−

6

60

−

7

70

−

8

80

デフォルトの設定値です。

9

90

−

10

100

強調表示しないユニットや関連線を白色で表示します。

ユニット選択後の操作や，関連線の接続または削除などができるため，誤操作・誤認識に注意してください。

（凡例）

−：なし。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsEmphasisLightLevel=0〜10（改行）

この項目を設定しない場合は，「8」が仮定されます。

指定例

基準ユニットと先行／後続関係を持たないユニット，およびその関連線を，レベル5（透過性50%）で表示させます。

jajsEmphasisLightLevel=5（改行）

11.5.11　リストエリアでユニットをダブルクリックしたときの動作を変更する

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのリストエリアでユニットをダブルクリックした場合，［詳細定義］ダイアログボックスを表示させるか，またはマップエリア中央にダブルクリックしたユニットを選択状態で表示させるかを設定できます。

指定場所

［環境設定］ダイアログボックスの［エディタ・モニタ］タブ

指定手順

［ジョブネットエディタ］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［環境設定］ダイアログボックスで［エディタ・モニタ］タブを選択する。

［環境設定］ダイアログボックスの［エディタ・モニタ］タブが表示されます。

［ユニットをダブルクリック］で次のどちらかを選択する。

［詳細定義またはモニタ詳細ダイアログを表示］

ダブルクリックしたユニットの［詳細定義］ダイアログボックスが表示されます。

［マップエリア中央で選択表示］

ダブルクリックしたユニットがマップエリア中央に選択状態で表示されます。［先行／後続の強調表示］をチェックすると，先行ユニットおよび後続ユニットが強調表示されます。

［OK］ボタンをクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。次回，［ジョブネットエディタ］ウィンドウを表示したときから設定が有効になります。

11.5.12　使用しないユニットアイコンをアイコンリストに表示しない

［ジョブネットエディタ］ウィンドウで，使用しないユニットアイコンをアイコンリストで表示しないように設定できます。

指定場所

［デフォルト値の設定］ダイアログボックス

指定手順

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウで，［オプション］−［デフォルト値の設定］を選択する。

［デフォルト値の設定］ダイアログボックスが表示されます。

［デフォルト値の設定］ダイアログボックスのツリーエリアで非表示にしたいユニット種別を選択する。

ツリーエリアで選択したユニット種別に対する設定内容が，設定項目エリアに表示されます。

設定項目エリアで，［ユニットを使用しない］をチェックする。

［OK］ボタンをクリックする。

［デフォルト値の設定］ダイアログボックスが閉じます。次回，［ジョブネットエディタ］ウィンドウを表示したときから設定が有効になります。

補足事項

表示しないようにできるユニットアイコンの種類を次に示します。

・UNIXジョブ

・PCジョブ

・QUEUEジョブ

・ジョブネット

・ジョブネットコネクタ

・ORジョブ

・判定ジョブ

・フレキシブルジョブ

・HTTP接続ジョブ

・JP1イベント受信監視ジョブ

・ファイル監視ジョブ

・メール受信監視ジョブ

・ログファイル監視ジョブ

・Windowsイベントログ監視ジョブ

・実行間隔制御ジョブ

・JP1イベント送信ジョブ

・メール送信ジョブ

・JP1/Cm2状態通知ジョブ

・ローカル電源制御ジョブ

・リモート電源制御ジョブ

・引き継ぎ情報設定ジョブ

すべてのイベントジョブ，またはすべてのアクションジョブを使用しない場合は，ツリーエリアで［イベント］または［アクション］を選択して，設定項目エリアの［ユニットを使用しない］をチェックしてください。

すべてのユニットで「ユニットを使用しない」がチェックされているタブは，［ジョブネットエディタ］ウィンドウに表示されません。

［ユニットを使用しない］をチェックすると，配下の項目の設定項目エリアが不活性になります。ただし，すでに設定してある内容は保存されます。

11.5.13　アイコンのツールチップを表示しない

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアのアイコンにマウスカーソルを位置づけたときに表示されるコメントを，表示しないようにできます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsCommentIndicate={Yes|No}（改行）

コメントを表示しない場合は「No」を，コメントを表示する場合は「Yes」を指定します。

デフォルトは「Yes」です。この項目を設定しない場合は，「Yes」が仮定されます。

指定例

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアのアイコンにマウスカーソルを位置づけたときに，コメントを表示しないようにします。

jajsCommentIndicate=No（改行）

11.5.14　ジョブネット名を完全名で表示する

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリア上部のテキストフィールドで，ジョブネット名を完全名で表示させることができます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsMapAreaJobnetFullName={Yes|No}（改行）

完全名で表示させたい場合は「Yes」を，相対名で表示させたい場合は「No」を指定します。

デフォルトは「No」です。この項目を設定しない場合は，「No」が仮定されます。

指定例

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリア上部のテキストフィールドで，ジョブネット名を完全名で表示します。

jajsMapAreaJobnetFullName=Yes（改行）

11.5.15　［ジョブネットエディタ］ウィンドウで排他編集できないようにする

［ジョブネットエディタ］ウィンドウで排他編集できないようにできます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsEditorLock={Yes|No}（改行）

［ジョブネットエディタ］ウィンドウで排他編集できないようにする場合は「No」を，排他編集できるようにする場合は「Yes」を指定します。

デフォルトは「Yes」です。この項目を設定しない場合は，「Yes」が仮定されます。

指定例

［ジョブネットエディタ］ウィンドウで排他編集できないようにします。

jajsEditorLock=No（改行）

11.5.16　関連線を削除するときに確認メッセージを表示する

関連線を削除するときに確認メッセージを表示させるかどうかを設定できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsDeleteArrowMessage={Yes|No}（改行）

関連線を削除する場合に確認メッセージを表示させたいときは「Yes」を，確認メッセージを表示させない場合は「No」を指定します。

デフォルトは「No」です。この項目を設定しない場合は，「No」が仮定されます。

指定例

関連線を削除する場合に確認メッセージを表示します。

jajsDeleteArrowMessage=Yes（改行）

11.5.17　［ジョブネットエディタ］ウィンドウの複数起動を許可する

同一のユニット※または同一のルートジョブネット配下のユニット※に対して，［ジョブネットエディタ］ウィンドウの複数起動できるようにします。

複数起動を許可する場合は，［ジョブネットエディタ］ウィンドウが起動している状態でも，同一のユニット※または同一のルートジョブネット配下のユニット※を選択して，新しい［ジョブネットエディタ］ウィンドウを起動できます。

ツリーエリアおよびマップエリアの表示内容は，「11.5.2 ［ジョブネットエディタ］ウィンドウを表示したときに，ツリーエリアにネストジョブネットおよびネストリモートジョブネットを表示する」の設定に依存します。

注※

リリース先ジョブネットは，リリース定義が同一の場合だけが対象になります。

マネージャージョブネットは対象になりません。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsShowOneEditorAndMonitor={Yes|No}（改行）

［ジョブネットエディタ］ウィンドウの複数起動を許可する場合は「No」を，複数起動を許可しない場合は「Yes」を指定します。

デフォルトは「Yes」です。この項目を設定しない場合は，「Yes」が仮定されます。

注意事項

「No」を指定した場合でも，次に示す方法で［ジョブネットエディタ］ウィンドウを起動しようとすると，複数起動は許可されません。

別プロセスからの起動

状態記憶の対象にした［ジョブネットエディタ］ウィンドウの起動

ただし，状態記憶によって起動されたあとの［ジョブネットエディタ］ウィンドウの複数起動は許可されます。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウの［ファイル］−［別のウィンドウで表示］メニューからの起動

関連製品からの起動

指定例

［ジョブネットエディタ］ウィンドウの複数起動を抑止しない。

jajsShowOneEditorAndMonitor=No（改行）

11.5.18　［ジョブネットエディタ］ウィンドウの［貼り付け（関連線あり）］と［貼り付け（関連線なし）］をバージョン10-50以前のメニュー表示と動作に戻す

［ジョブネットエディタ］ウィンドウの［貼り付け（関連線あり）］と［貼り付け（関連線なし）］を，バージョン10-50以前の［貼り付け］と［貼り付け（拡張）］に戻すかどうかを設定できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsPasteMenuV10={Yes|No}（改行）

［ジョブネットエディタ］ウィンドウの［貼り付け（関連線あり）］と［貼り付け（関連線なし）］を，バージョン10-50以前のメニュー表示と動作に戻す場合は「Yes」を，戻さない場合は「No」を指定します。

デフォルトは「No」です。この項目を設定しない場合は，「No」が仮定されます。

指定例

［ジョブネットエディタ］ウィンドウの［貼り付け（関連線あり）］と［貼り付け（関連線なし）］を，バージョン10-50以前のメニュー表示と動作に戻します。

jajsPasteMenuV10=Yes（改行）

11.6　［月間カレンダー編集］ウィンドウ・［年間カレンダー編集］ウィンドウのカスタマイズ

［月間カレンダー編集］ウィンドウおよび［年間カレンダー編集］ウィンドウのカスタマイズとして次の設定について説明します。

日付の背景色を変更する

最初に表示するカレンダーの形式を指定する

11.6.1　カレンダーの日付の背景色を変更する

カレンダーの日付の背景色を指定できます。

(1)　週間標準値で指定する運用日の背景色を変更する

［月間カレンダー編集］ウィンドウおよび［年間カレンダー編集］ウィンドウで，週間標準値で指定する運用日の背景色を変更できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsWeeklyOpenDayColor=RGB値（改行）

デフォルトは「176:225:255」です。この項目を設定しない場合は，「176:225:255」が仮定されます。

「RGB値」については，「11.11 RGB値による色の指定」を参照してください。

指定例

週間標準値で指定する運用日の背景色を青にします。

jajsWeeklyOpenDayColor=0:0:255（改行）

(2)　週間標準値で指定する休業日の背景色を変更する

［月間カレンダー編集］ウィンドウおよび［年間カレンダー編集］ウィンドウで，週間標準値で指定する休業日の背景色を変更できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsWeeklyClosedDayColor=RGB値（改行）

デフォルトは「255:180:180」です。この項目を設定しない場合は，「255:180:180」が仮定されます。

「RGB値」については，「11.11 RGB値による色の指定」を参照してください。

指定例

週間標準値で指定する休業日の背景色を青にします。

jajsWeeklyClosedDayColor=0:0:255（改行）

(3)　曜日単位・日単位で指定する運用日の背景色を変更する

［月間カレンダー編集］ウィンドウおよび［年間カレンダー編集］ウィンドウで曜日単位・日単位で指定する運用日の背景色を変更できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsOpenDayColor=RGB値（改行）

デフォルトは「0:0:255」です。この項目を設定しない場合は，「0:0:255」が仮定されます。

「RGB値」については，「11.11 RGB値による色の指定」を参照してください。

補足事項

［マンスリースケジュール］ウィンドウの日付エリア，およびスケジュールエリアの運用日の文字色も同時に変更されます。

指定例

運用日の背景色を青にします。

jajsOpenDayColor=0:0:255（改行）

(4)　曜日単位・日単位で指定する休業日の背景色を変更する

［月間カレンダー編集］ウィンドウ，および［年間カレンダー編集］ウィンドウで曜日単位・日単位で指定する休業日の背景色を変更できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsClosedDayColor=RGB値（改行）

デフォルトは「255:0:0」です。この項目を設定しない場合は，「255:0:0」が仮定されます。

「RGB値」については，「11.11 RGB値による色の指定」を参照してください。

補足事項

［マンスリースケジュール］ウィンドウの日付エリア，およびスケジュールエリアの休業日の文字色も同時に変更されます。

指定例

休業日の背景色を白にします。

jajsClosedDayColor=255:255:255（改行）

(5)　上位ジョブグループに定義された運用日の背景色を変更する

［月間カレンダー編集］ウィンドウおよび［年間カレンダー編集］ウィンドウで，上位ジョブグループに定義された運用日の背景色を変更できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsUpperOpenDayColor=RGB値（改行）

デフォルトは「0:255:0」です。この項目を設定しない場合は，「0:255:0」が仮定されます。

「RGB値」については，「11.11 RGB値による色の指定」を参照してください。

指定例

運用日の背景色を青にします。

jajsUpperOpenDayColor=0:0:255（改行）

(6)　上位ジョブグループに定義された休業日の背景色を変更する

［月間カレンダー編集］ウィンドウおよび［年間カレンダー編集］ウィンドウで，上位ジョブグループに定義された休業日の背景色を変更できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsUpperClosedDayColor=RGB値（改行）

デフォルトは「255:200:0」です。この項目を設定しない場合は，「255:200:0」が仮定されます。

「RGB値」については，「11.11 RGB値による色の指定」を参照してください。

指定例

休業日の背景色を青にします。

jajsUpperClosedDayColor=0:0:255（改行）

(7)　上位ジョブグループにカレンダー情報が定義されていない日の背景色を変更する

［月間カレンダー編集］ウィンドウおよび［年間カレンダー編集］ウィンドウで，上位ジョブグループにカレンダー情報が定義されていない日の背景色を変更できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsNoSpecifyDayColor=RGB値（改行）

デフォルトは「255:255:255」です。この項目を設定しない場合は，「255:255:255」が仮定されます。

「RGB値」については，「11.11 RGB値による色の指定」を参照してください。

指定例

上位ジョブグループにカレンダー情報が定義されていない日の背景色を赤にします。

jajsNoSpecifyDayColor=255:0:0（改行）

11.6.2　最初に表示するカレンダーの形式を指定する

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）で，［編集］−［カレンダー］を選択したとき，および詳細情報エリアの［カレンダー］タブに表示されるユニットをダブルクリックしたときに，最初に表示されるカレンダーの形式を指定できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsCalendarForm={Year|Month}（改行）

年単位のカレンダーを最初に表示したい場合は「Year」を，月単位のカレンダーを最初に表示したい場合は「Month」を指定します。

デフォルトは「Month」です。この項目を設定しない場合は，「Month」が仮定されます。

指定例

［編集］−［カレンダー］を実行後，最初に［年間カレンダー編集］ウィンドウを表示します。

jajsCalendarForm=Year（改行）

11.7　［ジョブネットモニタ］ウィンドウのカスタマイズ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウのカスタマイズとして次の設定について説明します。

ウィンドウの更新間隔を設定する

起動時の監視モードを設定する

［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示したときに，ツリーエリアにネストジョブネットおよびネストリモートジョブネットを表示する

マップエリアでのユニット名とコメントの表示について設定する

マップエリアのサイズを変更する

マップエリアの表示倍率を変更する

マップエリアの背景イメージを変更する

上位階層への移動時に移動前のネストジョブネットを選択状態にする

選択状態を示す色を変更する

マップエリアでの先行／後続ユニットの強調表示色を設定する

強調表示で基準ユニットおよび先行／後続ユニット以外の表示色の淡さを変更する

実行ユニットだけ表示させるときの実行ユニット以外の表示色の淡さを変更する

リストエリアでユニットをダブルクリックしたときの動作を変更する

アイコンのツールチップを表示しない

ジョブネット名を完全名で表示する

［モニタ詳細］ダイアログボックスの［起動］ボタンの表示／非表示と起動する外部プログラムを設定する

［モニタ詳細］ダイアログボックスから［詳細定義］ダイアログボックスを表示したときにジョブの定義内容を変更できなくする

［実行結果詳細］ダイアログボックスを自動更新する

［実行結果詳細］ダイアログボックスを小さく表示する

JP1/IM - ViewからJP1/AJS3 - Viewを起動したときにルートジョブネットの直下のユニットを表示する

［ジョブネットモニタ］ウィンドウの複数起動を許可する

11.7.1　ウィンドウの更新間隔を設定する

［ジョブネットモニタ］ウィンドウに表示される情報（ユニットの状態）を自動的に更新するかどうかを設定できます。自動更新の更新間隔は，30〜3,600（単位：秒）の間で設定できます。

指定場所

［更新間隔の設定］ダイアログボックス

指定手順

［ジョブネットモニタ］ウィンドウで，［オプション］−［更新間隔の設定］を選択する。

［更新間隔の設定］ダイアログボックスが表示されます。

必要な情報を定義し，［OK］ボタンをクリックする。

定義した内容が反映され，ウィンドウの更新間隔が変更されます。

一方，手動で更新するように設定した場合は，［表示］−［最新情報に更新］を選択すると，最新の情報がウィンドウに表示されます。

補足事項

次のウィンドウでも自動更新を設定できます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ

［デイリースケジュール］ウィンドウ

更新間隔はウィンドウごとに設定できます。例えば，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウは300秒ごとに，［ジョブネットモニタ］ウィンドウは30秒ごとに更新させるといった設定もできます。

11.7.2　［ジョブネットモニタ］ウィンドウ起動時の監視モードを設定する

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）から［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示したときに，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアに表示されている世代のジョブネットだけを表示するのか，または［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアの表示内容に関係なくジョブネットの最新の状態および結果を表示するのかを設定できます。なお，詳細情報エリアまたは［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）から［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示した場合，この設定とは関係なく［固定監視］で表示されます。

指定場所

［環境設定］ダイアログボックスの［メイン］タブ

指定手順

［ジョブネットモニタ］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［環境設定］ダイアログボックスで［メイン］タブを選択する。

［環境設定］ダイアログボックスの［メイン］タブが表示されます。

［画面起動時の設定］の［ジョブネットモニタ起動時の監視モード］で［固定監視］または［最新の状態・結果を監視］を選択する。

［固定監視］

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアで表示されている世代だけを表示します。この場合，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）を表示したあとでジョブネットの状態などが変化していても，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）表示時の状態が［ジョブネットモニタ］ウィンドウに表示されます。

［最新の状態・結果を監視］

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアの表示内容に関係なく，最新の状態または結果が表示されます。

［OK］ボタンをクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。次回，［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示したときから設定が有効になります。

11.7.3　［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示したときに，ツリーエリアにネストジョブネットおよびネストリモートジョブネットを表示する

特定のウィンドウから［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示した場合に，表示元のウィンドウでネストジョブネットまたはネストリモートジョブネットを選択していると，［ジョブネットモニタ］ウィンドウのツリーエリアおよびマップエリアを次の状態にできます。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示している状態で，同一のユニットまたは同一のルートジョブネット配下のユニットを選択して［ジョブネットモニタ］ウィンドウを起動した場合の動作は，「11.7.21 ［ジョブネットモニタ］ウィンドウの複数起動を許可する」の設定に依存します。

ツリーエリア

表示元のウィンドウで選択したユニットの一つ上の階層まで展開します。

マップエリア

表示元のウィンドウで選択したユニットを選択状態にします。

これによって，表示元のウィンドウで選択したネストジョブネットまたはネストリモートジョブネットを，マップエリアで容易に特定できます。

なお，次のどれかの操作を実行すると，表示される［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアのネストジョブネットおよびネストリモートジョブネットが選択状態になります。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）のユニット詳細情報一覧でネストジョブネットまたはネストリモートジョブネットを選択して，［表示］−［ジョブネットモニタ］を選択する

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウの実行結果リストでネストジョブネットまたはネストリモートジョブネットを選択して，［表示］−［ジョブネットモニタ］を選択する

［マンスリースケジュール］ウィンドウの実行結果リストでネストジョブネットまたはネストリモートジョブネットを選択して，［表示］−［ジョブネットモニタ］を選択する

［検索］ウィンドウの検索結果リストエリアでネストジョブネットまたはネストリモートジョブネットを選択して，［表示］−［ジョブネットモニタ］を選択する

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウでネストジョブネットを選択して，［表示］−［ジョブネットモニタ］−［待ち合わせ条件付きユニット］または［待ち合わせ対象ユニット］を選択する

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsOpenSelectUnitMapArea={Yes|No}（改行）

［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示したときに，ツリーエリアで表示元のウィンドウで選択したユニットの一つ上の階層まで展開して，マップエリアで表示元のウィンドウで選択したユニットを選択状態にするには「Yes」を，ツリーエリアで表示元のウィンドウで選択したユニットを選択状態にして，マップエリアでその配下の階層を表示するには「No」を指定します。

デフォルトは「No」です。この項目を設定しない場合は，「No」が仮定されます。

指定例

［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示したときに，ツリーエリアで表示元のウィンドウで選択したユニットの一つ上の階層まで展開して，マップエリアで表示元のウィンドウで選択したユニットを選択状態にします。

jajsOpenSelectUnitMapArea=Yes（改行）

11.7.4　マップエリアでのユニット名とコメントの表示について設定する

［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアでユニットアイコンを表示する際に，ユニット名を改行する文字数を指定できます。また，ユニット名の下にコメントを表示するかどうかを設定できます。

ユニット名の下にコメントを表示したい場合は，コメントの先頭からの文字数を指定します。指定した文字数分のコメントが表示されます。

コメントを表示したくない場合は，コメントの先頭に識別用文字を指定します。先頭に識別用文字が指定されたコメントは，マップエリアには表示されません。

指定場所

［環境設定］ダイアログボックスの［エディタ・モニタ］タブ

指定手順

［ジョブネットモニタ］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［環境設定］ダイアログボックスで［エディタ・モニタ］タブを選択する。

［環境設定］ダイアログボックスの［エディタ・モニタ］タブが表示されます。

［マップエリア］で次の項目を設定する。

［ユニット名の改行］

マップエリアでユニットアイコンを表示する際に，ユニット名の改行位置を指定するかどうかを指定します。

［改行文字数］

ユニット名の改行位置を指定する場合，ユニット名を改行する文字数を指定します。

［コメントの表示］

ユニット名の下にコメントを表示するかどうかを指定します。

［表示文字数］

ユニット名の下にコメントを表示する場合，コメントの先頭からの文字数（バイト数ではありません）を指定します。

［改行文字］

ユニット名の下にコメントを表示する場合，コメントを改行させる位置を文字で指定します。［改行文字］では，このとき指定する文字を選択します。

［コメントの非表示］

任意のユニットでコメントを表示させたくない場合，表示させないコメントの先頭に記号を指定します。［コメントの非表示］では，このとき指定する文字を選択します。

［OK］ボタンをクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。最新情報に更新したときから設定が有効になります。

11.7.5　マップエリアのサイズを変更する

［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアのサイズを変更できます。

指定場所

［マップサイズ変更］ダイアログボックス

指定手順

［ジョブネットモニタ］ウィンドウで，［編集］−［マップサイズ］を選択する。

［マップサイズ変更］ダイアログボックスが表示されます。

マップサイズをアイコンの数で指定する。

指定できる値は，［横］［縦］ともに1〜100です。デフォルトは，［横］が「10」，［縦］が「8」です。

［OK］ボタンをクリックする。

［マップサイズ変更］ダイアログボックスが閉じます。

マップエリアが，手順2で指定したサイズで表示されます。

補足事項

マップサイズの変更によって，定義済みのアイコンがマップエリア外に出てしまう場合，アイコンがマップエリア内に納まるようマップサイズが自動的に変更されます。

11.7.6　マップエリアの表示倍率を変更する

［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアの表示倍率を変更できます。マップエリアに多数のアイコンを定義する場合，画面をスクロールする手間を省くために表示倍率を低くしておくと便利です。

指定場所

［ズーム］ダイアログボックス

指定手順

［ジョブネットモニタ］ウィンドウで，［表示］−［ズーム］を選択する。

［ズーム］ダイアログボックスが表示されます。

表示倍率を1％刻みで指定する。

指定できる値は，20〜200（単位：％）です。デフォルトは「100」です。

［OK］ボタンをクリックする。

［ズーム］ダイアログボックスが閉じます。

マップエリアが，手順2で指定した表示倍率で表示されます。

注意事項

表示倍率を下げ過ぎると，アイコンが見えにくくなったり，文字が読みにくくなったりすることがあります。

11.7.7　マップエリアの背景イメージを変更する

［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアの背景イメージを変更できます。

設定方法には，次の2とおりがあります。

すべてのユニットに同じ背景イメージを指定する方法

JP1/AJS3 - View上のファイルで設定します。

ユニットごとに異なる背景イメージを指定する方法

［壁紙の設定］ダイアログボックスで設定します。

それぞれの設定方法および注意事項について，次に説明します。

(1)　すべてのユニットに同じ背景イメージを指定する

すべてのユニットの［ジョブネットモニタ］ウィンドウおよび［ジョブネットエディタ］ウィンドウに，同じ背景イメージを指定できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsMapBackGroundPixmap=背景に使いたいファイル名（改行）

この項目を設定しない場合は，背景イメージを指定しません。

指定例

マップエリアの背景として，¥tmp¥japanmap.gifを使用します。

jajsMapBackGroundPixmap=c:¥¥tmp¥¥japanmap.gif（改行）

(2)　ユニットごとに異なる背景イメージを指定する

ユニットごとに異なる背景イメージを指定できます。例えば，背景イメージをジョブグループごとやマネージャーホストごとに使い分けることができます。

指定場所

［壁紙の設定］ダイアログボックス

指定手順

［ジョブネットモニタ］ウィンドウなどで，［オプション］−［壁紙の設定］を選択する。

［壁紙の設定］ダイアログボックスが表示されます。

壁紙を設定するユニットを指定する。

ツリーエリアで，壁紙を設定するユニットを選択します。デフォルトでは，［ジョブネットモニタ］ウィンドウに表示されていたユニットが選択されています。

背景に使いたいファイル名を指定する。

［ファイル名］の［...］ボタンをクリックすると表示される［ファイルの選択］ダイアログボックスで，背景に使いたいファイル名を指定します。［ファイルの選択］ダイアログボックスから画像ファイルを選択すると，［ファイル名］に絶対パスが表示されます。

デフォルトでは，［上位の階層に依存する］がチェックされています。［上位の階層に依存する］がチェックされている場合，［ファイル名］は不活性で表示されます。

［OK］ボタンをクリックする。

［壁紙の設定］ダイアログボックスが閉じます。

(3)　注意事項

マップエリアの背景イメージを変更するときの注意事項を次に示します。

「背景に使いたいファイル名」に指定できるファイルは，拡張子が「.gif」および「.jpg」のファイルだけです。

JP1/AJS3 - View上のファイルで指定する場合，ファイルパスの区切り文字には，「/」または「¥¥（円記号二つ）」を使用してください。

JP1/AJS3 - View上のファイルで指定する場合，ファイルパスおよびファイル名には，日本語および2バイト文字は指定できません。指定しても無効になります。

マップエリアの背景を変更すると，システムのリソース不足や性能低下などが発生することがあります。

(1)のJP1/AJS3 - View上のファイルによる壁紙の設定と，(2)の［壁紙の設定］ダイアログボックスによる壁紙の設定が混在する場合は，［壁紙の設定］ダイアログボックスの設定が優先的に表示されます。

壁紙の設定内容は，JP1/AJS3 - Viewを起動しているホストごと，JP1ユーザーごと，かつ接続先ホストごとに管理されます。接続先ホストについては，同じ接続先ホストでも，ログイン時に［接続先ホスト］をホスト名で指定した場合とIPアドレスで指定した場合とでは，それぞれ別の設定として管理されます。

設定した画像ファイルの大きさが［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアより大きい場合，縮小表示されないため，画像の一部が表示されないことがあります。

11.7.8　上位階層への移動時に移動前のネストジョブネットを選択状態にする

［ジョブネットモニタ］ウィンドウで，ネストジョブネットから上位階層に表示を移動したときに，移動前に表示していたネストジョブネットをマップエリアで選択状態にするように指定できます。これによって，移動前に表示していたネストジョブネットをマップエリアで容易に特定できます。

上位階層に表示を移動したときとは，次の操作をしたときが該当します。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウで［表示］−［親ジョブネットを表示］を選択したとき

ツリーエリアで上位階層のジョブネットをクリックしたとき，または上位階層のジョブネットの［-］をクリックしたとき

マップエリアにフォーカスがある状態で［Back Space］キーを押したとき

ツリーエリアにフォーカスがある状態で矢印キー（左矢印または上矢印キー）を押したとき

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsSelectMapAreaJobnet={Yes|No}（改行）

上位階層に表示を移動したときに，移動前に表示していたネストジョブネットをマップエリアで選択状態にしない場合は「No」を，選択状態にする場合は「Yes」を指定します。

デフォルトは「Yes」です。この項目を設定しない場合は，「Yes」が仮定されます。

補足事項

上位階層への移動後にマップエリアで選択状態にできるユニットの種別は，ネストジョブネットだけです。

マップエリアでコメントを表示するように設定している場合は，コメントも選択状態で表示されます。

マウスによる操作で，一度に2階層以上の上位階層に移動した場合は，移動先のジョブネット直下に定義されているジョブネットの中で，移動前に表示していたネストジョブネットを配下に含むジョブネットを選択状態にします。移動前に表示していたネストジョブネットを配下に含まない上位階層に移動した場合は，選択状態での表示はしません。

指定例

上位階層に表示を移動したときに，移動前に表示していたネストジョブネットをマップエリアで選択状態にしません。

jajsSelectMapAreaJobnet=No（改行）

11.7.9　選択状態を示す色を変更する

［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアに表示されるアイコンの選択状態を示す色を変更できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsSelectStatusCycleColor=RGB値（改行）

デフォルトは，テキストなどを選択した場合にバックグラウンドで描画されるシステムカラーです。この項目を設定しない場合は，システムカラーが仮定されます。なお，システムカラーは使用している環境に依存します。

「RGB値」については，「11.11 RGB値による色の指定」を参照してください。

指定例

選択状態を示す色を赤にします。

jajsSelectStatusCycleColor=255:0:0（改行）

11.7.10　マップエリアでの先行／後続ユニットの強調表示色を設定する

［ジョブネットモニタ］ウィンドウで強調表示を指定した場合の，基準となるユニット，基準ユニットの先行／後続ユニット，および関連線の表示色を指定できます。

指定場所

［環境設定］ダイアログボックスの［エディタ・モニタ］タブ

指定手順

［ジョブネットモニタ］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［エディタ・モニタ］タブを選択する。

［環境設定］ダイアログボックスの［エディタ・モニタ］タブが表示されます。

［強調表示］で，次の項目を設定する。

［基準ユニット］

基準ユニットの強調表示色を設定します。［選択］ボタンをクリックし，［表示色の選択］ダイアログボックスから色を選択します。デフォルトは「赤色（R,G,B=224,0,0）」です。

［直接の先行］

基準ユニットの直接の先行ユニット，および基準ユニットと先行ユニットとの関連線の強調表示色を設定します。［選択］ボタンをクリックし，［表示色の選択］ダイアログボックスから色を選択します。デフォルトは「橙色（R,G,B=255,128,0）」です。

［直接の後続］

基準ユニットの直接の後続ユニット，および基準ユニットと後続ユニットとの関連線の強調表示色を設定します。［選択］ボタンをクリックし，［表示色の選択］ダイアログボックスから色を選択します。デフォルトは「濃い桃色（R,G,B=255,128,160）」です。

［OK］ボタンをクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。次回，［ジョブネットモニタ］ウィンドウで強調表示を指定したとき，または表示を最新情報に更新したときから設定が有効になります。

11.7.11　強調表示で基準ユニットおよび先行／後続ユニット以外の表示色の淡さを変更する

［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアでユニットの先行／後続関係を強調表示する場合に，基準ユニットと先行／後続関係を持たないユニット，およびその関連線を表示する色の淡さを変更できます。

淡さのレベルと表示の透過性を次の表に示します。

表11‒12　淡さのレベルと表示の透過性（強調表示）

レベル

透過性（単位：%）

備考

0

0

強調表示しないユニットや関連線を淡く表示しないで，通常どおりに表示します。

1

10

−

2

20

−

3

30

−

4

40

−

5

50

−

6

60

−

7

70

−

8

80

デフォルトの設定値です。

9

90

−

10

100

強調表示しないユニットや関連線を白色で表示します（見えなくなります）。

ユニットや関連線の選択，操作（削除など）は通常どおりできるため，誤操作・誤認識に注意してください。

（凡例）

−：なし。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsEmphasisLightLevel=0〜10（改行）

この項目を設定しない場合は，「8」が仮定されます。

指定例

基準ユニットと先行／後続関係を持たないユニット，およびその関連線を，レベル5（透過性50%）で表示させます。

jajsEmphasisLightLevel=5（改行）

11.7.12　実行ユニットだけ表示させるときの実行ユニット以外の表示色の淡さを変更する

［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアで，［表示］−［実行ユニットだけ表示］を選択したときの，当日実行された，または実行予定があるユニット以外を表示する色の淡さを変更できます。

淡さのレベルと表示の透過性を次の表に示します。

表11‒13　淡さのレベルと表示の透過性（実行ユニットだけ表示）

レベル

透過性（単位：%）

備考

0

0

当日実行された，または実行予定があるユニット以外のユニットや関連線を淡く表示しないで，通常どおりに表示します。

1

10

−

2

20

−

3

30

−

4

40

−

5

50

−

6

60

−

7

70

−

8

80

デフォルトの設定値です。

9

90

−

10

100

当日実行された，または実行予定があるユニット以外のユニットや関連線を白色で表示します（見えなくなります）。

ユニットや関連線の選択，操作（削除など）は通常どおりできるため，誤操作・誤認識に注意してください。

（凡例）

−：なし。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsOnlyexecutionLightLevel=0〜10（改行）

この項目を設定しない場合は，「8」が仮定されます。

指定例

当日実行された，または実行予定があるユニット以外のユニットおよび関連線をレベル5（透過性50%）で表示させます。

jajsOnlyexecutionLightLevel=5（改行）

11.7.13　リストエリアでユニットをダブルクリックしたときの動作を変更する

［ジョブネットモニタ］ウィンドウのリストエリアでユニットをダブルクリックした場合，［モニタ詳細］ダイアログボックスを表示させるか，またはマップエリア中央にダブルクリックしたユニットを選択状態で表示させるかを設定できます。

指定場所

［環境設定］ダイアログボックスの［エディタ・モニタ］タブ

指定手順

［ジョブネットモニタ］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［環境設定］ダイアログボックスで［エディタ・モニタ］タブを選択する。

［環境設定］ダイアログボックスの［エディタ・モニタ］タブが表示されます。

［ユニットをダブルクリック］で次のどちらかを選択する。

［詳細定義またはモニタ詳細ダイアログを表示］

ダブルクリックしたユニットの［モニタ詳細］ダイアログボックスが表示されます。

［マップエリア中央で選択表示］

ダブルクリックしたユニットがマップエリア中央に選択状態で表示されます。［先行／後続の強調表示］をチェックすると，先行ユニットおよび後続ユニットが強調表示されます。

［OK］ボタンをクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。次回，［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示したときから設定が有効になります。

11.7.14　アイコンのツールチップを表示しない

［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアのアイコンにマウスカーソルを位置づけたときに表示されるコメントを表示しないようにできます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsCommentIndicate={Yes|No}（改行）

コメントを表示しない場合は「No」を，コメントを表示する場合は「Yes」を指定します。

デフォルトは「Yes」です。この項目を設定しない場合は，「Yes」が仮定されます。

指定例

［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアのアイコンにマウスカーソルを位置づけたときに，コメントを表示しないようにします。

jajsCommentIndicate=No（改行）

11.7.15　ジョブネット名を完全名で表示する

［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリア上部のテキストフィールドで，ジョブネット名を完全名で表示させることができます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsMapAreaJobnetFullName={Yes|No}（改行）

完全名で表示させたい場合は「Yes」を，相対名で表示させたい場合は「No」を指定します。

デフォルトは「No」です。この項目を設定しない場合は，「No」が仮定されます。

指定例

［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリア上部のテキストフィールドで，ジョブネット名を完全名で表示します。

jajsMapAreaJobnetFullName=Yes（改行）

11.7.16　［モニタ詳細］ダイアログボックスの［起動］ボタンの表示／非表示と起動する外部プログラムを設定する

［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアまたはリストエリアで，ジョブのアイコンまたは表示されているユニットをダブルクリックすると［モニタ詳細］ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスの［起動］ボタンの表示または非表示を切り替えたり，［起動］ボタンをクリックしたときに起動する外部プログラムをカスタムジョブごとに設定したりできます。

［起動］ボタンをクリックしたときに起動する外部プログラムを設定しておくと，カスタムジョブの詳細な実行状況を確認しやすくなります。

指定場所

カスタムジョブ拡張設定ファイル

カスタムジョブ拡張設定ファイルのモデルファイルを，下記に示します。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥custom.dir¥CJNAME.cjx.model

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

設定手順

カスタムジョブを登録する。

すでに登録しているカスタムジョブに対して，起動する外部プログラムを設定する場合は，この手順は不要です。

カスタムジョブの登録方法については，次のマニュアルを参照してください。

標準カスタムジョブの場合

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　4.2 標準カスタムジョブの登録」

カスタムPCジョブまたはカスタムUNIXジョブの場合

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　4.3 カスタムPCジョブまたはカスタムUNIXジョブの登録」

カスタムジョブ拡張設定ファイルをコピーする。

カスタムジョブ拡張設定ファイルのモデルファイルを，次のファイル名でコピーします。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥custom.dir¥カスタムジョブ名※.cjx

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

注※

手順1で，［カスタムジョブ登録情報］ダイアログボックスの［名前］に指定した文字列

メモ帳などのテキストエディターで，コピーしたカスタムジョブ拡張設定ファイルを編集する。

次の形式で指定します。ここで説明していない個所は変更しないでください。

<DTLSHWBTN SHOW="true|false">

［モニタ詳細］ダイアログボックスに，［起動］ボタンを表示する場合は「true」を，表示しない場合は「false」を指定します。

<DTLSHWPROG>"外部プログラムのパス" 外部プログラムへ渡すパラメーター</DTLSHWPROG>

上記形式の総バイト数が2,048バイト以内の文字列で指定します。

指定する内容について下記に説明します。

・外部プログラムのパス

［起動］ボタンをクリックしたときに起動する外部プログラムのパスを絶対パスまたは相対パスで指定します。相対パスで指定した場合，JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダからの相対パスとなります。

外部プログラムのパスに空白文字が含まれる場合は，パス全体を「"（ダブルクォーテーションマーク）」で囲んでください。

・外部プログラムへ渡すパラメーター

起動する外部プログラムへ渡す任意の文字列または置換文字列を指定します。置換文字列を指定している場合，［モニタ詳細］ダイアログボックスが起動した時点で取得した値に置換されます。同じ置換文字列を複数回指定した場合，すべて同じ値に置換されます。また，置換するための情報を取得できなかった場合は置換文字列がそのまま外部プログラムへ渡されます。

指定できる置換文字列を，次の表に示します。

項番

置換文字列

外部プログラムへ渡す内容

1

（MAN_HOST）※1

ジョブ実行を要求したマネージャーホスト名

2

（SERVICE_NAME）

ジョブ実行を要求したスケジューラーサービス名

3

（UNIT_NAME）※2

ジョブのユニット完全名

4

（EXEC_ID）

ジョブの実行ID

5

（JOB_ID）

ジョブ番号

6

（EXEC_HOST）※3

ジョブの実行ホスト名

注※1

ジョブを実行したマネージャーの論理ホスト名（ショート名）で置換されます。また，接続しているJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-00以前の場合，置換されないで「（MAN_HOST）」のまま外部プログラムへ渡されます。

注※2

次に示す半角文字列がユニット名に含まれる場合，外部プログラムの起動時にエラーになります。

「"（ダブルクォーテーションマーク）」，「&」，「'（右シングルクォーテーションマーク）」，「*」，「<」，「>」，「?」，「 [ 」，「¥」，「 ] 」，「^」，「'（左シングルクォーテーションマーク）」，「 { 」，「|」，「 } 」，「~」

注※3

そのジョブを実行した時点のマネージャーホストに定義されている実行エージェント定義の実行ホスト名に置換されます。

編集したカスタムジョブ拡張設定ファイルを，UTF-8で保存する。

メモ帳で編集している場合は，メニューから［ファイル］−［名前を付けて保存］を選択して，［文字コード］で「UTF-8」を選択します。

11.7.17　［モニタ詳細］ダイアログボックスから［詳細定義］ダイアログボックスを表示したときにジョブの定義内容を変更できなくする

［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアまたはリストエリアで，ジョブのアイコンまたは表示されているユニットをダブルクリックすると［モニタ詳細］ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスで［定義編集］をクリックすると表示される［詳細定義］ダイアログボックスの各項目を不活性にし，選択できない状態にできます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsDoubleClickFunction=Reference（改行）

この項目を設定しない場合は，［モニタ詳細］ダイアログボックスから［詳細定義］ダイアログボックスを表示したときに，ジョブの定義内容を変更できます。

補足事項

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）から［モニタ詳細］ダイアログボックスを表示した場合も，この設定が有効になります。

指定例

［モニタ詳細］ダイアログボックスから［詳細定義］ダイアログボックスを表示したときに，ジョブの定義内容を変更できないようにします。

jajsDoubleClickFunction=Reference（改行）

11.7.18　［実行結果詳細］ダイアログボックスを自動更新する

［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアまたはリストエリアで，ユニットのアイコンまたは表示されているユニットを選択し，［表示］−［詳細情報］を選択すると，［モニタ詳細］ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスで［詳細］をクリックすると，［実行結果詳細］ダイアログボックスが表示されます。その［実行結果詳細］ダイアログボックスの表示を自動的に更新するようにできます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsAutoRefreshErrorOut={Yes|No}（改行）

［実行結果詳細］ダイアログボックスを自動更新する場合は「Yes」を，自動更新を抑止する場合は「No」を指定します。

デフォルトは「No」です。この項目を設定しない場合は，「No」が仮定されます。

指定例

［実行結果詳細］ダイアログボックスを自動更新します。

jajsAutoRefreshErrorOut=Yes（改行）

11.7.19　［実行結果詳細］ダイアログボックスを小さく表示する

［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアまたはリストエリアで，ユニットのアイコンまたは表示されているユニットを選択し，［表示］−［詳細情報］を選択すると，［モニタ詳細］ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスで［詳細］をクリックすると，［実行結果詳細］ダイアログボックスが表示されます。その［実行結果詳細］ダイアログボックスを小さく表示できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsSizeofExecutionResultDialogs={Normal|Middle|Large}（改行）

「Normal」，「Middle」および「Large」を指定したときの［実行結果詳細］ダイアログボックスの大きさを次に示します。

表11‒14　［実行結果詳細］ダイアログボックスの画面サイズ

項番

サイズ

横（半角）

縦

適正画面

1

Normal

56文字

15行

640×480ピクセル

2

Middle

106文字

23行

800×600ピクセル

3

Large

142文字

31行

1024×768ピクセル

デフォルトは「Large」です。この項目を設定しない場合は，「Large」が仮定されます。

補足事項

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）から［モニタ詳細］ダイアログボックスを表示した場合も，この設定が有効になります。

指定例

［実行結果詳細］ダイアログボックスの画面サイズを「Middle」にします。

jajsSizeofExecutionResultDialogs=Middle（改行）

11.7.20　JP1/IM - Viewから［ジョブネットモニタ］ウィンドウを起動したときにルートジョブネットの直下のユニットを表示する

JP1/IM - Viewと連携している場合，JP1/IM - Viewの［イベントコンソール］画面でジョブを選択して［モニター起動］ボタンをクリックすると，［ジョブネットモニタ］ウィンドウが起動されます。このとき，選択したジョブが属するルートジョブネットの直下のユニットをマップエリアに表示できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsExecJobnetMonitorAllJobName={Yes|No}（改行）

選択したジョブが属するルートジョブネットの直下をマップエリアに表示する場合は「No」を，選択したジョブを直接マップエリアに表示したい場合は「Yes」を指定します。

デフォルトは「Yes」です。この項目を設定しない場合は，「Yes」が仮定されます。

なお，「Yes」を設定しているにもかかわらずルートジョブネットの直下がマップエリアに表示されるような場合，JP1/IM上のジョブネットモニタ起動インターフェース定義ファイルを変更する必要があります。

ファイルの変更方法を次に示します。

起動しているJP1/IM - Viewを終了する。

JP1/IM - Managerのホストで，モニター画面呼び出し定義ファイルの拡張子を変更し，バックアップする。

次に示すファイルの拡張子を変更してください。

Windowsの場合：

JP1/IM - Managerのインストール先フォルダ¥conf¥console¥monitor¥hitachi_jp1_ajs2_mon.conf

または

共有フォルダ¥jp1cons¥conf¥console¥monitor¥hitachi_jp1_ajs2_mon.conf

UNIXの場合：

/etc/opt/jp1cons/conf/console/monitor/hitachi_jp1_ajs2_mon.conf

または

共有ディレクトリ/jp1cons/conf/console/monitor/hitachi_jp1_ajs2_mon.conf

ファイルの拡張子の変更例は次の通りです。

変更前：hitachi_jp1_ajs2_mon.conf

変更後：hitachi_jp1_ajs2_mon.conf.bak

JP1/AJS3 - ViewのホストからJP1/IM - Managerのホストに，モニター画面呼び出し定義ファイルをコピーする。

次に示すファイルをコピーしてください。

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ¥conf¥hitachi_jp1_ajs2_mon.conf.0700

手順3でコピーしたファイルの名称を次のように変更する。

変更前：hitachi_jp1_ajs2_mon.conf.0700

変更後：hitachi_jp1_ajs2_mon.conf

JP1/IM - Managerサービスを再起動する。

注意事項

ジョブネットモニタ起動インターフェース定義ファイルをJP1/IM - Managerのインストール先フォルダに配置したあとにJP1/IM - Managerをバージョンアップインストールまたは上書きインストールした場合には，ジョブネットモニタ起動インターフェース定義ファイルを再度配置してください。

指定例

選択したジョブが属するルートジョブネットの直下をマップエリアに表示する。

jajsExecJobnetMonitorAllJobName=No（改行）

11.7.21　［ジョブネットモニタ］ウィンドウの複数起動を許可する

同一のユニット※および同一のルートジョブネット配下のユニット※に対して，［ジョブネットモニタ］ウィンドウの複数起動できるようにします。

複数起動を許可する場合は，［ジョブネットモニタ］ウィンドウが起動している状態でも，同一のユニット※または同一のルートジョブネット配下のユニット※を選択して，新しい［ジョブネットモニタ］ウィンドウを起動できます。

ツリーエリアおよびマップエリアの表示内容は，「11.7.3 ［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示したときに，ツリーエリアにネストジョブネットおよびネストリモートジョブネットを表示する」の設定に依存します。

注※

世代（実行ID）および監視モードが同一の場合だけが対象になります。

ルートリモートジョブネットおよびネストリモートジョブネットは，対象外になります。

ジョブネットコネクタの接続先のジョブネットに対して起動される［ジョブネットモニタ］ウィンドウは，抑止対象になりません。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsShowOneEditorAndMonitor={Yes|No}（改行）

［ジョブネットモニタ］ウィンドウの複数起動を許可する場合は「No」を，複数起動を許可しない場合は「Yes」を指定します。

デフォルトは「Yes」です。この項目を設定しない場合は，「Yes」が仮定されます。

注意事項

「No」を指定した場合でも，次に示す方法で［ジョブネットモニタ］ウィンドウを起動しようとすると，複数起動は許可されません。

別プロセスからの［ジョブネットモニタ］ウィンドウの起動

状態記憶の対象にした［ジョブネットモニタ］ウィンドウの起動

ただし，状態記憶によって起動されたあとの［ジョブネットモニタ］ウィンドウの複数起動は許可されます。

関連製品からの［ジョブネットモニタ］ウィンドウの起動

指定例

［ジョブネットモニタ］ウィンドウの複数起動を抑止しない。

jajsShowOneEditorAndMonitor=No（改行）

11.8　［デイリースケジュール］ウィンドウのカスタマイズ

［デイリースケジュール］ウィンドウのカスタマイズとして次の設定について説明します。

初回実行時間を設定する

表示時間を設定する

ウィンドウの更新間隔を設定する

ツリーエリアでのユニット名の表示順序を設定する

表示するスケジュール情報がないルートジョブネットを表示しない

日時エリアおよびスケジュールエリアの背景色を変更する

実行結果リストの表示項目を設定する

11.8.1　初回実行時間を設定する

ユニットの初回実行時間を設定します。

初回実行時間の設定は，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）で終了予定日時を算出するための設定やマンスリー実行シミュレーションの初回実行時間にも反映されます。

指定場所

［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブ

指定手順

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［環境設定］ダイアログボックスで［スケジュール］タブを選択する。

［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブが表示されます。

［実行時間］の［初回実行時間］で初回の実行に掛かる時間を指定する。

初回実行時間は1〜86,400（単位：秒）の間で指定できます。デフォルトは「1200」です。

［OK］ボタンをクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。［デイリースケジュール］ウィンドウで［最新情報に更新］を実行したとき，自動更新されたとき，または次回，［デイリースケジュール］ウィンドウを表示したときから設定が有効になります。

11.8.2　日時エリアの表示時間を設定する

［デイリースケジュール］ウィンドウの日時エリアの表示時間を設定します。

指定場所

［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブ

指定手順

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［環境設定］ダイアログボックスで［スケジュール］タブを選択する。

［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブが表示されます。

［表示時間］の［デイリー表示時間］で，［デイリースケジュール］ウィンドウの日時エリアを，24時間分（当日分）で表示するのか，48時間分（当日と翌日分）で表示するのか選択する。

二日間にわたるスケジュールを設定している場合などには，48時間表示にしておくと実行予定が見やすくなります。

［OK］ボタンをクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。次回，［デイリースケジュール］ウィンドウを表示したときから設定が有効になります。

11.8.3　ウィンドウの更新間隔を設定する

［デイリースケジュール］ウィンドウに表示される情報（ユニットの状態）を自動的に更新するかどうかを設定できます。自動更新の更新間隔は，30〜3,600（単位：秒）の間で設定できます。

指定場所

［更新間隔の設定］ダイアログボックス

指定手順

［デイリースケジュール］ウィンドウで，［オプション］−［更新間隔の設定］を選択する。

［更新間隔の設定］ダイアログボックスが表示されます。

必要な情報を定義し，［OK］ボタンをクリックする。

定義した内容が反映され，ウィンドウの更新間隔が変更されます。

一方，手動で更新するように設定した場合は，［表示］−［最新情報に更新］を選択すると，最新の情報がウィンドウに表示されます。

補足事項

次のウィンドウでも自動更新を設定できます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ

［デイリースケジュール］ウィンドウ

更新間隔はウィンドウごとに設定できます。例えば，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウは300秒ごとに，［デイリースケジュール］ウィンドウは30秒ごとに更新させるといった設定もできます。

11.8.4　ツリーエリアでのユニット名の表示順序を設定する

［デイリースケジュール］ウィンドウのツリーエリアに表示されるユニット名を名称順で表示するか，または実行時刻順で表示するかを設定できます。デフォルトは，名前順です。

指定場所

［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブ

［デイリースケジュール］ウィンドウ

指定手順（［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブで指定する場合）

［デイリースケジュール］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［環境設定］ダイアログボックスで［スケジュール］タブを選択する。

［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブが表示されます。

［デイリー・マンスリー画面のツリーエリア］の［表示順序］で［名称］または［実行時刻］を選択する。

［OK］をクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。次回，［デイリースケジュール］ウィンドウを表示したときから設定が有効になります。

指定手順（［デイリースケジュール］ウィンドウで指定する場合）

［デイリースケジュール］ウィンドウで，次のどちらかを実行します。

ユニット名を基準にして表示したい場合

［表示］−［表示順序］−［名称］を選択します。

いちばん古い実行開始日時を基準にして表示したい場合

［表示］−［表示順序］−［実行時刻］を選択します。

操作をした時点で設定が有効になります。

11.8.5　表示するスケジュール情報がないルートジョブネットを表示しない

表示するスケジュール情報がないルートジョブネットを［デイリースケジュール］ウィンドウのツリーエリアに表示しないようにできます。

指定場所

［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブ

指定手順

［デイリースケジュール］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［環境設定］ダイアログボックスで［スケジュール］タブを選択する。

［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブが表示されます。

［表示するスケジュール情報がないルートジョブネット］の［デイリー（階層表示）］で［非表示］を選択する。

［OK］をクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。次回，［デイリースケジュール］ウィンドウを表示したときから設定が有効になります。

11.8.6　日時エリアおよびスケジュールエリアの背景色を変更する

［デイリースケジュール］ウィンドウの日時エリア，およびスケジュールエリアの背景色を変更できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsDailyScheduleBackground=RGB値（改行）

デフォルトは「255:255:255」です。この項目を設定しない場合は，「255:255:255」が仮定されます。

「RGB値」については，「11.11 RGB値による色の指定」を参照してください。

注意事項

線の色および文字の色は黒です。そのため，背景色を黒に近い色に変更すると，線や文字が見えにくくなることがあります。

指定例

日時エリアおよびスケジュールエリアの背景色を黄色にします。

jajsDailyScheduleBackground=255:255:0（改行）

11.8.7　実行結果リストの表示項目を設定する

［デイリースケジュール］ウィンドウの実行結果リストで表示する項目および表示順序を設定できます。

指定場所

［表示項目設定］ダイアログボックスの［デイリー画面］タブ

指定手順

［デイリースケジュール］ウィンドウなどで，［オプション］−［表示項目設定］を選択する。

［表示項目設定］ダイアログボックスが表示されます。

［表示項目設定］ダイアログボックスで［デイリー画面］タブを選択する。

［表示項目設定］ダイアログボックスの［デイリー画面］タブが表示されます。

表示させる項目を設定する。

項目を表示させる

［表示可能な項目］から［デイリースケジュール］ウィンドウの実行結果リストで表示させたい項目をすべて選択し，［追加］ボタンをクリックしてください。選択した項目が［表示する項目］に移動します。

項目を表示させない

［表示する項目］から［デイリースケジュール］ウィンドウの実行結果リストで表示させたくない項目をすべて選択し，［削除］ボタンをクリックしてください。選択した項目が［表示可能な項目］に移動します。

項目の表示順序を設定する。

［上へ］ボタンまたは［下へ］ボタンをクリックして，［表示する項目］に表示されている項目を実行結果リストで左から右に表示したい順に上から並べてください。

［OK］ボタンをクリックする。

［デイリースケジュール］ウィンドウで［オプション］−［表示項目設定］を選択した場合は，［表示項目設定］ダイアログボックスが閉じたあとに有効になります。

［デイリースケジュール］ウィンドウ以外のウィンドウで，上記操作を実行した場合は，［デイリースケジュール］ウィンドウの再表示後に有効になります。

11.9　［マンスリースケジュール］ウィンドウのカスタマイズ

［マンスリースケジュール］ウィンドウのカスタマイズとして次の設定について説明します。

マンスリーシミュレーションを実行する

ツリーエリアでのユニット名の表示順序を設定する

表示するスケジュール情報がないルートジョブネットを表示しない

プランニンググループを表示しない

日付エリアおよびスケジュールエリアの背景色を変更する

日付エリアおよびスケジュールエリアの文字色を変更する

実行結果リストの表示項目を設定する

未登録のジョブネットの実行予定を実行結果リストに表示する

日付エリアおよびスケジュールエリアの当日の表示位置を変更する

11.9.1　マンスリーシミュレーションを実行する

マンスリー実行シミュレーションとは，計画登録したジョブネットの実行予定を算出し，［マンスリースケジュール］ウィンドウに表示できます。

指定場所

［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブ

指定手順

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［環境設定］ダイアログボックスで［スケジュール］タブを選択する。

［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブが表示されます。

［マンスリー実行シミュレーション］で次の項目を設定する。

［シミュレーションの有無］

マンスリー実行シミュレーションとは，計画登録したジョブネットの実行予定を統計情報から算出（シミュレーション）し，［マンスリースケジュール］ウィンドウに表示させる機能です。この機能を使うかどうかを選択できます。

［OK］ボタンをクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。最新情報に更新したときから設定が有効になります。

補足事項

［マンスリー実行シミュレーション］で［行う］を指定すると，スケジュールの計算処理が実行されるため，表示性能が低下します。必要のない場合は，このオプションは指定しないことを推奨します。

11.9.2　ツリーエリアでのユニット名の表示順序を設定する

［マンスリースケジュール］ウィンドウのツリーエリアに表示されるユニット名を名称順で表示するか，または実行時刻順で表示するかを設定できます。デフォルトは，名前順です。

指定場所

［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

指定手順（［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブで指定する場合）

［マンスリースケジュール］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［環境設定］ダイアログボックスで［スケジュール］タブを選択する。

［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブが表示されます。

［デイリー・マンスリー画面のツリーエリア］の［表示順序］で［名称］または［実行時刻］を選択する。

［OK］をクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。次回，［マンスリースケジュール］ウィンドウを表示したときから設定が有効になります。

指定手順（［マンスリースケジュール］ウィンドウで指定する場合）

［マンスリースケジュール］ウィンドウで，次のどちらかを実行する。

ユニット名を基準にして表示したい場合

［表示］−［表示順序］−［名称］を選択します。

いちばん古い実行開始日時を基準にして表示したい場合

［表示］−［表示順序］−［実行時刻］を選択します。

操作をした時点で設定が有効になります。

11.9.3　表示するスケジュール情報がないルートジョブネットを表示しない

表示するスケジュール情報がないルートジョブネットを［マンスリースケジュール］ウィンドウのツリーエリアに表示しないようにできます。

指定場所

［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブ

指定手順

［マンスリースケジュール］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［環境設定］ダイアログボックスで［スケジュール］タブを選択する。

［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブが表示されます。

［表示するスケジュール情報がないルートジョブネット］の［マンスリー］で［非表示］を選択する。

［OK］をクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。次回，［マンスリースケジュール］ウィンドウを表示したときから設定が有効になります。

11.9.4　プランニンググループを表示しない

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウでプランニンググループを指定して［マンスリースケジュール］ウィンドウを表示した場合に，プランニンググループを表示しないようにできます。

指定場所

［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブ

指定手順

［マンスリースケジュール］ウィンドウなどで，［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［環境設定］ダイアログボックスで［スケジュール］タブを選択する。

［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブが表示されます。

［プランニンググループ］の［プランニンググループの表示］で［しない］を選択する。

［OK］をクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。次回，［マンスリースケジュール］ウィンドウを表示したときから設定が有効になります。

11.9.5　日付エリアおよびスケジュールエリアの背景色を変更する

［マンスリースケジュール］ウィンドウの日付エリア，およびスケジュールエリアの背景色を変更できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsMonthlyScheduleBackground=RGB値（改行）

デフォルトは「255:255:255」です。この項目を設定しない場合は，「255:255:255」が仮定されます。

「RGB値」については，「11.11 RGB値による色の指定」を参照してください。

注意事項

線の色および文字の色は黒です。そのため，背景色を黒に近い色に変更すると，線や文字が見えにくくなることがあります。

指定例

日付エリアおよびスケジュールエリアの背景色を黄色にします。

jajsMonthlyScheduleBackground=255:255:0（改行）

11.9.6　日付エリアおよびスケジュールエリアの文字色を変更する

［マンスリースケジュール］ウィンドウの日付エリア，およびスケジュールエリアの運用日，および休業日の文字色を変更できます。

(1)　日付エリアおよびスケジュールエリアの運用日の文字色を変更する

［マンスリースケジュール］ウィンドウの日付エリア，およびスケジュールエリアの運用日の文字色を変更できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsOpenDayColor=RGB値（改行）

「RGB値」については，「11.11 RGB値による色の指定」を参照してください。

補足事項

［月間カレンダー編集］ウィンドウ，および［年間カレンダー編集］ウィンドウで，曜日単位・日単位で指定する運用日の日付の背景色も同時に変更されます。

注意事項

［スケジュールの設定］ダイアログボックスの［オプション］で，［他のジョブグループのカレンダーを参照］を選択していても，指定したジョブグループのカレンダー情報は反映されません。

指定例

運用日の文字色を青にします。

jajsOpenDayColor=0:0:255（改行）

(2)　日付エリアおよびスケジュールエリアの休業日の文字色を変更する

［マンスリースケジュール］ウィンドウの日付エリア，およびスケジュールエリアの休業日の文字色を変更できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsClosedDayColor=RGB値（改行）

「RGB値」については，「11.11 RGB値による色の指定」を参照してください。

補足事項

［月間カレンダー編集］ウィンドウ，および［年間カレンダー編集］ウィンドウで，曜日単位・日単位で指定する休業日の日付の背景色も同時に変更されます。

注意事項

［スケジュールの設定］ダイアログボックスの［オプション］で，［他のジョブグループのカレンダーを参照］を選択していても，指定したジョブグループのカレンダー情報は反映されません。

指定例

休業日の文字色を白にします。

jajsClosedDayColor=255:255:255（改行）

11.9.7　実行結果リストの表示項目を設定する

［マンスリースケジュール］ウィンドウの実行結果リストで表示する項目および表示順序を設定できます。

指定場所

［表示項目設定］ダイアログボックスの［マンスリー画面］タブ

指定手順

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウなどで，［オプション］−［表示項目設定］を選択する。

［表示項目設定］ダイアログボックスが表示されます。

［表示項目設定］ダイアログボックスで［マンスリー画面］タブを選択する。

［表示項目設定］ダイアログボックスの［マンスリー画面］タブが表示されます。

表示させる項目を設定する。

項目を表示させる

［表示可能な項目］から［マンスリースケジュール］ウィンドウの実行結果リストで表示させたい項目をすべて選択し，［追加］ボタンをクリックしてください。選択した項目が［表示する項目］に移動します。

項目を表示させない

［表示する項目］から［マンスリースケジュール］ウィンドウの実行結果リストで表示させたくない項目をすべて選択し，［削除］ボタンをクリックしてください。選択した項目が［表示可能な項目］に移動します。

項目の表示順序を設定する。

［上へ］ボタンまたは［下へ］ボタンをクリックして，［表示する項目］に表示されている項目を実行結果リストで左から右に表示したい順に上から並べてください。

［OK］ボタンをクリックする。

［マンスリースケジュール］ウィンドウで［オプション］−［表示項目設定］を選択した場合は，［表示項目設定］ダイアログボックスが閉じたあとに有効になります。

［マンスリースケジュール］ウィンドウ以外のウィンドウで，上記操作を実行した場合は，［マンスリースケジュール］ウィンドウの再表示後に有効になります。

11.9.8　未登録ユニットの実行予定を実行結果リストに表示する

［マンスリースケジュール］ウィンドウの実行結果リストに，未登録ユニットの実行予定を表示できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsDisplayCheckingSchedule={Yes|No}（改行）

未登録ユニットの実行予定を実行結果リストに表示する場合は「Yes」を，表示しない場合は「No」を指定します。

デフォルトは「No」です。この項目を設定しない場合は，「No」が仮定されます。

指定例

未登録ユニットの実行予定を実行結果リストに表示します。

jajsDisplayCheckingSchedule=Yes（改行）

11.9.9　日付エリアおよびスケジュールエリアの当日の表示位置を変更する

［マンスリースケジュール］ウィンドウの日付エリア，およびスケジュールエリアの当日の表示位置を変更できます。

当日の変更位置を指定する場合，当日から過去何日数分だけ表示するかを設定することで，表示位置を変更します。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsMonthlyDisplayPastDays=0〜20（改行）

0〜20の範囲内の値を指定した場合に，カスタマイズ機能が有効になります。値を指定すると，当日から指定した日数分だけ過去にさかのぼった日を基準日として，1か月を表示します。値を指定しなかった場合は，上位ユニットの基準日に従って，1か月を表示します。

デフォルトでは，値は指定されていません。

指定例

当日の変更位置を指定する場合，当日から過去5日分だけ表示する。

jajsMonthlyDisplayPastDays=5（改行）

11.10　［検索］ウィンドウのカスタマイズ

［検索］ウィンドウのカスタマイズとして次の設定について説明します。

検索結果の最大表示数を変更する

検索結果リストエリアの表示項目を設定する

検索条件設定エリアの［検索開始］，［検索中止］，［クリア］ボタンの配置を変更する

11.10.1　検索結果リストエリアに表示されるユニットの最大表示数を変更する

［検索］ウィンドウの検索結果リストエリアに表示できる検索結果の最大数を変更できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsSearchResultCount=1〜2147483646（改行）

デフォルトは「1000」です。この項目を設定しない場合は，「1000」が仮定されます。

指定例

検索結果の最大表示数を5,000件にします。

jajsSearchResultCount=5000（改行）

11.10.2　検索結果リストエリアの表示項目を設定する

［検索］ウィンドウの検索結果リストエリアで表示する項目および表示順序を設定できます。

指定場所

［表示項目設定］ダイアログボックスの［検索画面］タブ

指定手順

［検索］ウィンドウなどで，［オプション］−［表示項目設定］を選択する。

［表示項目設定］ダイアログボックスが表示されます。

［表示項目設定］ダイアログボックスで［検索画面］タブを選択する。

［表示項目設定］ダイアログボックスの［検索画面］タブが表示されます。

表示させる項目を設定する。

項目を表示させる

［表示可能な項目］から［検索］ウィンドウの検索結果リストエリアで表示させたい項目をすべて選択し，［追加］ボタンをクリックしてください。選択した項目が［表示する項目］に移動します。

項目を表示させない

［表示する項目］から［検索］ウィンドウの検索結果リストエリアで表示させたくない項目をすべて選択し，［削除］ボタンをクリックしてください。選択した項目が［表示可能な項目］に移動します。

項目の表示順序を設定する。

［上へ］ボタンまたは［下へ］ボタンをクリックして，［表示する項目］に表示されている項目を検索結果リストエリアで左から右に表示したい順に上から並べてください。

［OK］ボタンをクリックする。

［検索］ウィンドウで［オプション］−［表示項目設定］を選択した場合は，［表示項目設定］ダイアログボックスが閉じたあとに有効になります。

［検索］ウィンドウ以外のウィンドウで，上記操作を実行した場合は，［検索］ウィンドウの再表示後に有効になります。

11.10.3　検索条件設定エリアの［検索開始］，［検索中止］，［クリア］ボタンの配置を変更する

［検索］ウィンドウの検索条件設定エリアに表示している［検索開始］ボタン，［検索中止］ボタン，および［クリア］ボタンの配置を変更できます。

指定場所

JP1/AJS3 - View上のファイル（ユーザー指定オプションファイル）

詳細については，「11.1.1 カスタマイズ方法の種類」を参照してください。

指定内容

次の形式で指定します。

jajsSearchButtonFix={Yes|No}（改行）

［検索開始］ボタン，［検索中止］ボタン，および［クリア］ボタンを，検索条件設定エリアでいちばん下にスクロールした位置に表示させたい場合は「No」を，検索条件設定エリアの下部に固定して常に表示させたい場合は「Yes」を指定します。

デフォルトは「Yes」です。この項目を設定しない場合は，「Yes」が仮定されます。

指定例

［検索開始］ボタン，［検索中止］ボタン，および［クリア］ボタンを検索条件設定エリアでいちばん下にスクロールした位置に表示させます。

jajsSearchButtonFix=No（改行）

11.11　RGB値による色の指定

RGB値とは，色を指定するための値です。赤，緑，青の各色を0〜255の値で指定すると，値の組み合わせによって色が決まります。

RGB値の指定例を次の表に示します。

表11‒15　RGB値の指定例

項番

色

RGB値

（「赤の値:緑の値:青の値」の形式）

1

白

255:255:255

2

黄色

255:255:0

3

薄い灰色

192:192:192

4

水色

0:255:255

5

黄緑

0:255:0

6

灰色

128:128:128

7

黄土色

128:128:0

8

濃い桃色

255:0:255

9

青緑

0:128:128

10

赤

255:0:0

11

緑

0:128:0

12

紫

128:0:128

13

茶色

128:0:0

14

青

0:0:255

15

紺

0:0:128

16

黒

0:0:0

表のRGB値は一例です。RGB値の指定できる範囲であれば，さまざまな色が使えます。

11.12　イメージファイルの作成方法

［ジョブネットエディタ］ウィンドウおよび［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアに任意の背景イメージを設定することできます。また，各ウィンドウで個々のオブジェクトに対して任意のアイコンイメージを設定することもできます。

11.12.1　背景イメージファイルの作成方法

背景イメージを［ジョブネットエディタ］ウィンドウおよび［ジョブネットモニタ］ウィンドウで表示するためには，背景イメージファイルを作成しJP1/AJS3 - View上に配置する必要があります。

ここでは背景イメージファイルの作成方法について説明します。

(1)　背景イメージファイルとして指定できるファイル形式

gif形式，jpg形式のイメージファイルが指定できます。

(2)　使用するソフトウェア

gif形式，jpg形式の編集ができるグラフィックエディターを使用します。

(3)　背景イメージファイル名

作成する背景イメージファイル名は任意のファイル名にしてください。

(4)　背景イメージファイルの格納先

作成した背景イメージは任意のフォルダに格納します。

11.12.2　アイコンイメージファイルの作成方法

JP1/AJS3 - Viewで使用するウィンドウおよびダイアログボックスで表示するアイコンを，任意のアイコンで表示できます。

ここではアイコンイメージファイルの作成方法について説明します。

(1)　アイコンイメージファイルとして指定できるファイル形式

gif形式のイメージファイルが指定できます。

(2)　使用するソフトウェア

gif形式の編集ができるグラフィックエディターを使用します。

(3)　アイコンイメージサイズ

アイコンサイズの最大値は，［ジョブネットエディタ］ウィンドウまたは［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアに表示されるアイコンの場合は32×32（単位：ピクセル），各画面のツリーエリア，リストエリアに表示されるアイコンの場合は16×16（単位：ピクセル）です。

マップエリアに表示されるアイコンの場合，32×32（単位：ピクセル）で作成すると，［ジョブネットエディタ］ウィンドウのアイコンリストに表示されたときに隣のアイコンとの余白がなくなります。したがって，描画領域の周囲に最低1ピクセルの余白を取って，30×30（単位：ピクセル）の範囲内でアイコンを作成することを推奨します。

(4)　状態色領域の設定について

状態表示色（異常検出終了は赤，正常終了は薄い緑など）はプログラム中で特定の色（RGB値で「255:102:255」）にフィルターを掛けることで表示しています。このため，状態表示色を表示する部分は，この特定の色に指定しておく必要があります。RGB値で「255:102:255」に設定されている部分のほかにも次のRGB値が設定された部分については状態表示色によって色が変化します。

表11‒16　状態色表示RGB値

項番

RGB値（赤：緑：青）

1

255：204：255

2

255：102：255

3

255：51：204

4

204：51：204

5

204：51：153

6

102：0：51

補足事項

項番が早いRGB値ほど薄く，遅いRGB値ほど濃く表示されます。

透明にしたい部分は，透過色の指定をしてください。

使用できる色数は256色です。また256色以下であっても，ディスプレイの設定や使用するパレットによって，グラフィックエディターで設定した色がJP1/AJS3 - Viewに正しく表示されないことがあります。設定した色が正しく表示されることをJP1/AJS3 - Viewで確認してください。

(5)　アイコンイメージファイル名

アイコンイメージファイル名は，「(8) 任意に作成できるアイコンイメージファイル一覧」に従って指定してください。

(6)　デフォルトのアイコンイメージファイルの格納先

デフォルトのアイコンイメージ格納先フォルダを次に示します。

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ¥image¥AJSView

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ¥image¥custom

(7)　任意に作成したアイコンイメージファイルの格納先

任意に作成したアイコンイメージファイルは，次のフォルダを作成して格納してください。

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ¥image¥extend¥ユーザー任意¥AJSView

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ¥image¥extend¥ユーザー任意¥custom

作成したアイコンイメージファイルをどちらのフォルダに格納するのかは，アイコンイメージファイルの種類によって決まります。詳細は，「(8) 任意に作成できるアイコンイメージファイル一覧」を参照してください。

補足事項

ユーザー任意のフォルダの名称には，日本語は使用できません。

(8)　任意に作成できるアイコンイメージファイル一覧

任意に作成できるアイコンイメージファイルを次に示します。任意に作成したアイコンイメージファイルを配置していない場合，アイコンはデフォルトのアイコンイメージになります。

表11‒17　任意に作成できるアイコンイメージファイル一覧（AJSViewフォルダ）

項番

アイコン名

ファイル名

1

ジョブネットアイコン

mapicon_jobnet.gif

2

ジョブネットコネクタアイコン

mapicon_jobnet_connector.gif

3

判定ジョブアイコン

mapicon_judge.gif

4

ORジョブアイコン

mapicon_or.gif

5

リモートジョブネットアイコン

mapicon_remote_jobnet.gif

6

種別不明ユニットアイコン（マップエリア）

mapicon_unknown.gif

7

ジョブアイコン

treeicon_job.gif

8

ジョブグループアイコン（閉じた状態）

treeicon_jobgroup.gif

9

ジョブグループアイコン（開いた状態）

treeicon_jobgroup_open.gif

10

ジョブネットアイコン（閉じた状態）

treeicon_jobnet.gif

11

ジョブネットアイコン（開いた状態）

treeicon_jobnet_open.gif

12

リリース先ジョブネットアイコン

treeicon_jobnet_release.gif

13

ジョブネットコネクタアイコン（ツリーエリア）

treeicon_jobnet_connector.gif

14

マネージャージョブグループアイコン（閉じた状態）

treeicon_manager_jobgroup.gif

15

マネージャージョブネットアイコン

treeicon_manager_jobnet.gif

16

プランニンググループアイコン（閉じた状態）

treeicon_planning_group.gif

17

プランニンググループアイコン（開いた状態）

treeicon_planning_group_open.gif

18

リモートジョブネットアイコン（閉じた状態）

treeicon_remote_jobnet.gif

19

リモートジョブネットアイコン（開いた状態）

treeicon_remote_jobnet_open.gif

20

種別不明ユニットアイコン（ツリーエリア）

treeicon_unknown.gif

表11‒18　任意に作成できるアイコンイメージファイル一覧（customフォルダ）

項番

アイコン名

ファイル名

1

JP1/Cm2状態通知ジョブアイコン

AomCm2Rep.gif

2

ファイル監視ジョブアイコン

AomFileMon.gif

3

JP1イベント受信監視ジョブアイコン

AomIMEventRec.gif

4

JP1イベント送信ジョブアイコン

AomIMEventSend.gif

5

実行間隔制御ジョブアイコン

AomInterval.gif

6

ログファイル監視ジョブアイコン

AomLogMon.gif

7

メール受信監視ジョブアイコン

AomMailRec.gif

8

メール送信ジョブアイコン

AomMailSend.gif

9

メッセージキュー受信監視ジョブアイコン

AomMQRec.gif

10

メッセージキュー送信ジョブアイコン

AomMQSend.gif

11

MSMQ受信監視ジョブアイコン

AomMSMQRec.gif

12

MSMQ送信ジョブアイコン

AomMSMQSend.gif

13

Windowsイベントログ監視ジョブアイコン

AomNTLogMon.gif

14

ローカル電源制御ジョブアイコン

ApmLocal.gif

15

リモート電源制御ジョブアイコン

ApmRemote.gif

16

COSMNGAPジョブアイコン※

CUSTOM_PC_COSMNGAP.gif

17

COSMNGSVジョブアイコン※

CUSTOM_PC_COSMNGSV.gif

18

DMSVジョブアイコン※

CUSTOM_PC_DMSV.gif

19

JP1AMOAPジョブアイコン※

CUSTOM_PC_JP1AMOAP.gif

20

JP1AMR3ジョブアイコン※

CUSTOM_PC_JP1AMR3.gif

21

JP1AMR3BWジョブアイコン※

CUSTOM_PC_JP1AMR3BW.gif

22

JP1AMR3CPジョブアイコン※

CUSTOM_PC_JP1AMR3CP.gif

23

JP1FTPジョブアイコン※

CUSTOM_PC_JP1FTP.gif

24

MFジョブアイコン※

CUSTOM_PC_MFJOB.gif

25

OAPジョブアイコン※

CUSTOM_PC_OAP_JOB.gif

26

R/3ジョブアイコン※

CUSTOM_PC_R3_JOB.gif

27

VOS1ジョブアイコン※

CUSTOM_PC_VOS1JOB.gif

28

VOS1NETジョブアイコン※

CUSTOM_PC_VOS1NET.gif

29

VOS3ジョブアイコン※

CUSTOM_PC_VOS3JOB.gif

30

VOSKジョブアイコン※

CUSTOM_PC_VOSKJOB.gif

31

VOSKNETジョブアイコン※

CUSTOM_PC_VOSKNET.gif

32

標準WSジョブアイコン（PC）

CUSTOM_PC_WS_PC.gif

33

ユーザーWSジョブアイコン（PC）

CUSTOM_PC_WSUSR_PC.gif

34

標準WSジョブアイコン（UNIX）

CUSTOM_PC_WS_UX.gif

35

ユーザーWSジョブアイコン（UNIX）

CUSTOM_PC_WSUSR_UX.gif

36

引き継ぎ情報設定ジョブアイコン

PASVARJOB.gif

37

ADSHPCジョブアイコン※

CUSTOM_PC_ADSHPC.gif

38

ADSHUXジョブアイコン※

CUSTOM_PC_ADSHUX.gif

39

ADSHAPPEXECジョブアイコン※

CUSTOM_PC_ADSHAPPEXEC.gif

40

DHAJEWジョブアイコン※

CUSTOM_PC_DHAJEW.gif

41

CPALINKジョブアイコン※

CUSTOM_PC_CPALINK.gif

42

フレキシブルジョブアイコン

FLEXIBLEJOB.gif

43

HTTP接続ジョブアイコン

HTTPJOB.gif

44

PCジョブアイコン

PCJob.gif

45

QUEUEジョブアイコン

QueueJob.gif

46

UNIXジョブアイコン

UnixJob.gif

注※

各カスタムジョブの説明については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　4.1.1 標準カスタムジョブ」を参照してください。

12　ウィンドウとダイアログボックス

この章では，JP1/AJS3 - Viewで使用するウィンドウ，メニューコマンド，およびダイアログボックスについて説明します。

12.1　ウィンドウ一覧

JP1/AJS3 - Viewで表示されるウィンドウの遷移を次の図に示します。

図12‒1　ウィンドウの遷移

JP1/AJS3 - Viewで表示されるウィンドウの一覧を次の表に示します。

表12‒1　ウィンドウの一覧

ウィンドウ名

機能

［ログイン］画面

JP1/AJS3 - Managerにログインする。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ

ジョブグループやプランニンググループ，ルートジョブネットを定義する。

ジョブネットを実行登録・登録解除する。

ジョブネットやプランニンググループの進行状況を監視する。

ジョブネットの実行状態と実行結果を監視する。

実行開始後のジョブネットのスケジュールを一時的に変更・変更解除する。

ジョブネットの実行を中断したり，強制終了したりする。

ジョブネットを再実行する。

ジョブネットをリリース登録・リリース中止する。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

ジョブネットを定義する。

［月間カレンダー編集］ウィンドウ

ジョブグループのカレンダー情報を月単位で編集する。

［年間カレンダー編集］ウィンドウ

ジョブグループのカレンダー情報を年単位で編集する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ

ジョブネットの実行スケジュールを日単位で表示・編集する。ツリーエリアにジョブネット，またはジョブを表示する。

ジョブネットを実行登録・登録解除する。

実行開始後のジョブネットのスケジュールを一時的に変更・変更解除する。

ジョブネットの実行を中断したり，強制終了したりする。

ジョブネットを再実行する。

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウ

ジョブの実行スケジュールを日単位で表示・編集する。ツリーエリアにジョブグループ，またはジョブネット配下のすべてのジョブを表示する。

ジョブの実行を強制終了する。

ジョブを再実行する。

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

ジョブネットの実行スケジュールを月単位で表示・編集する。

ジョブネットを実行登録・登録解除する。

実行開始後のジョブネットのスケジュールを一時的に変更・変更解除する。

ジョブネットの実行を中断したり，強制終了したりする。

ジョブネットを再実行する。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

ジョブネットの実行状態と実行結果を監視する。

実行開始後のジョブネットのスケジュールを一時的に変更・変更解除する。

ジョブネットの実行を中断したり，強制終了したりする。

ジョブネットを再実行する。

［検索］ウィンドウ

ユニットを検索する。

実行開始後のジョブネットのスケジュールを一時的に変更・変更解除する。

ジョブネットの実行を中断したり，強制終了したりする。

ジョブネットを再実行する。

［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウ

待ち合わせ条件の設定内容を確認する。

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウ

待ち合わせ条件付きユニットおよび待ち合わせ対象ユニットの状態を確認する。

待ち合わせ条件の設定を一時的に有効／無効にする。

12.2　［ログイン］画面

JP1/AJS3 - Viewを起動すると，［ログイン］画面が表示されます。この画面は，JP1/AJS3 - Managerにログインするために使用します。

［ログイン］画面を次の図に示します。

図12‒2　［ログイン］画面

表示項目について説明します。

［ユーザー名］

ログインするJP1ユーザー名を指定します。デフォルトは，前回ログインしたJP1ユーザー名です。初回ログイン時は空白です。

［パスワード］

ログインするJP1ユーザーのパスワードを指定します。入力された文字は「*」で表示されます。

［接続ホスト名］

接続するJP1/AJS3 - Managerのホスト名またはIPアドレスを指定します。IPアドレスを指定する場合，IPv4アドレスをドット表記（例：100.100.1.1）で指定します。IPv6アドレスは指定できません。

デフォルトは，前回接続したJP1/AJS3 - Managerのホスト名です。初回ログイン時は空白です。なお，ドロップダウンリストには過去に接続したJP1/AJS3 - Managerのホスト名10個が一覧で表示されます。

注意事項

Excelのセルをコピーして貼り付けると，入力した文字の最後に半角スペースが挿入される場合があります。半角スペースが挿入された場合，削除してください。

補足事項

リモートデスクトップ複数接続機能が有効の場合は，OSユーザーごとに，前回でログインしたときと同じJP1ユーザー名と接続ホスト名が表示されます。

上記の項目を入力して［OK］ボタンをクリックすると，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウが表示されます。

12.3　［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウは，主に次の目的で使用するウィンドウです。

ユニットの定義，登録，または状態を監視する。

ユニットの状態や進行状況を監視する。

ここでは，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの画面構成，メニューコマンド，画面遷移，および表示されるダイアログボックスについて説明します。

12.3.1　画面構成

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウには次の二つの画面があります。

メイン画面

サマリー監視画面

それぞれの画面の表示項目について説明します。

(1)　メイン画面

起動モードが標準モードまたは互換モードの場合，JP1/AJS3 - Managerにログインすると，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）が表示されます。

起動モードが標準モードの場合の［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）を次に示します。なお，起動モードについては，「4.1 ［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの起動モード」を参照してください。

図12‒3　起動モードが標準モードの場合の［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

起動モードが互換モードの場合の［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）を次に示します。

図12‒4　起動モードが互換モードの場合の［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

表示項目について説明します。

(a)　機能メニューエリア

機能メニューが表示されます。起動モードが標準モードの場合だけ表示されます。

表示される機能メニューは変更できます。機能メニューの表示設定については，「11.4.1 表示される機能メニューを変更する」を参照してください。

［定義］

ユニットやスケジュールなどの定義に関する機能メニューが表示されます。

［ジョブグループ定義］

［ジョブグループ定義］を選択すると，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）でジョブグループの新規作成，定義編集，削除など，ジョブグループ定義に関係した操作ができるようになります。

［ジョブネット定義］

［ジョブネット定義］を選択すると，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）でジョブネットの新規作成，定義編集，削除など，ジョブネット定義に関係した操作ができるようになります。

［カレンダー定義］

［カレンダー定義］を選択すると，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）でジョブグループのカレンダーの編集や変更など，カレンダー定義に関係した操作ができるようになります。

［スケジュール定義］

［スケジュール定義］を選択すると，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）でジョブネットのスケジュールの編集や変更など，スケジュール定義に関係した操作ができるようになります。

［実行］

ジョブネットの登録や登録の解除に関する機能メニューが表示されます。

［実行登録］

［実行登録］を選択すると，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）でジョブネットの実行登録などの操作ができるようになります。

［登録解除］

［登録解除］を選択すると，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）でジョブネットの登録解除などの操作ができるようになります。

［リリース登録］

［リリース登録］を選択すると，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）でジョブネットのリリース登録などの操作ができるようになります。

［リリース中止］

［リリース中止］を選択すると，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）でジョブネットのリリース中止などの操作ができるようになります。

［監視］

ジョブネットやジョブの監視に関する機能メニューが表示されます。

［ステータス監視］

［ステータス監視］を選択すると，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）でジョブネットの実行予実績，実行状態，および世代情報の確認や，再実行，強制終了などの操作ができるようになります。

［サマリー監視］

［サマリー監視］を選択すると，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウはメイン画面からサマリー監視画面へ遷移します。サマリー監視画面については，「(2) サマリー監視画面」を参照してください。

(b)　ツリーエリア

JP1/AJS3 - Managerに定義されているスケジューラーサービス（ルートジョブグループ），および配下のジョブグループならびにプランニンググループが表示されます。ただし，スケジューラーサービス参照制限機能を有効にしている場合は，ログインしたJP1ユーザーにアクセス権限のないスケジューラーサービスは表示されません。

スケジューラーサービスは最大20個表示されます。複数のスケジューラーサービスがある場合，接続先のJP1/AJS3 - ManagerがWindowsのときは名前の文字コード順にソートされて表示されます。接続先のJP1/AJS3 - ManagerがUNIXのときはスケジューラーサービスを作成した順に表示されます。

スケジューラーサービスの追加方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.1.1 スケジューラーサービスの多重起動の設定」（Windowsの場合），またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.1.1 スケジューラーサービスの多重起動の設定」（UNIXの場合）を参照してください。

スケジューラーサービス配下に複数のジョブグループおよびプランニンググループがある場合，ツリーエリアの表示ユニットをバージョン10以前の表示順序で表示する機能で設定した順序で表示されます。ツリーエリアの表示ユニットをバージョン10以前の表示順序で表示する機能の詳細については，「11.3.15 ツリーエリアの表示ユニットをバージョン10以前の表示順序で表示する」を参照してください。

スケジューラーサービス，配下のジョブグループおよびプランニンググループを，任意の順序で表示することもできます。詳細については，「11.4.18 ツリーエリアとリストエリアに表示するスケジューラーサービスまたはジョブグループの表示順序を変更する」を参照してください。

(c)　リストエリア

ツリーエリアで選択したユニットの直下のユニットが表示されます。デフォルトでは，ジョブグループ（ジョブグループ，マネージャージョブグループおよびプランニンググループ）およびジョブネット（ジョブネット，リモートジョブネットおよびマネージャージョブネット）ごとに，それぞれユニット名のUnicode順にソートされて表示されます。

ジョブグループおよびプランニンググループについては，任意の順序で表示することもできます。詳細については，「11.4.18 ツリーエリアとリストエリアに表示するスケジューラーサービスまたはジョブグループの表示順序を変更する」を参照してください。

起動モードが標準モードの場合，表示されるユニットは選択した機能メニューによって異なります。機能メニューとリストエリアに表示されるユニットの関係を，次の表に示します。

表12‒2　機能メニューとリストエリアに表示されるユニット

機能メニュー分類

機能メニュー

表示されるユニット

［定義］

［ジョブグループ定義］

ジョブグループ

［ジョブネット定義］

ジョブグループ

実行登録済みのジョブネット※

未登録のジョブネット

［カレンダー定義］

ジョブグループ

［スケジュール定義］

ジョブグループ

実行登録済みのジョブネット

未登録のジョブネット

［実行］

［実行登録］

ジョブグループ

実行登録済みのジョブネット

未登録のジョブネット

［登録解除］

ジョブグループ

実行登録済みのジョブネット

［リリース登録］

ジョブグループ

実行登録済みのジョブネット

未登録のジョブネット

［リリース中止］

ジョブグループ

リリース登録済みのジョブネット

［監視］

［ステータス監視］

ジョブグループ

実行登録済みのジョブネット

注※

デフォルトでは表示されません。表示させる方法については，「11.4.17 機能メニュー［ジョブネット定義］選択時にリストエリアに実行登録済みジョブネットを表示しない」を参照してください。

ルートジョブネットがサスペンド中の場合は，リストエリアの［名前］の左側にサスペンド状態を示すアイコンが表示されます。ジョブネットがサスペンド中でない場合は，何も表示されません。

リリース先ジョブネットの場合，［名前］などの定義に関する項目には，リリース状態が「適用中」状態の定義の情報が表示されます。［状態］や［結果］など実行に関する項目には，各実行世代の情報が表示されます。

リストエリアに表示されるユニットを，［Ctrl］キーまたは［Shift］キーを押しながらクリックすると，複数選択できます。複数選択したまま操作することもできます。

リストエリアに表示される項目および順序は変更できます。表示項目の設定方法については，「12.3.46 ［表示項目設定］ダイアログボックス」を参照してください。

表示される項目の横幅のサイズは，ウィンドウを閉じたときまたは表示項目が変更されたときの状態が記憶されます。

［名前］

アイコンおよびユニット名が表示されます。アイコンは，［状態］または［結果］に対応した色で表示されます。

アイコンをユニットの状態と結果のどちらで表示するか，およびアイコン表示色をどの色にするかは，［環境設定］ダイアログボックスで設定します。詳細については，「12.3.42 ［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［状態］

ユニットの実行状態が表示されます。

表示される状態の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　6.2.1 ［JP1/AJS3 - View］ウィンドウでの監視」を参照してください。

［結果］

終了日時が現在時刻に最も近い世代の状態が表示されます。

［種別］

ユニット種別が表示されます。

［コメント］

ユニットの詳細定義ダイアログボックスで定義したコメントが表示されます。

［開始日時（状態）］・［開始日時（結果）］※

実行の開始日時または開始予定日時が「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」の形式で表示されます。

［再実行開始日時（状態）］・［再実行開始日時（結果）］※

再実行された日時が「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」の形式で表示されます。再実行されていない場合，空白が表示されます。

［終了日時（状態）］・［終了日時（結果）］※

実行の終了日時が「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」の形式で表示されます。

［登録種別（状態）］・［登録種別（結果）］※

次に示す登録種別が表示されます。

計画実行

即時実行

確定実行

［起動条件（状態）］・［起動条件（結果）］※

起動条件の有効範囲として設定している回数，および時間が次の形式で表示されます。

｛打ち切り回数，打ち切り日時｝

打ち切り回数には，「無制限」または起動条件の有効回数が表示されます。

打ち切り日時には，「無制限」または「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」の形式で起動条件の有効日時が表示されます。

起動条件を設定していない場合，空白が表示されます。

［処理時間（状態）］・［処理時間（結果）］※

実行の開始から終了までに掛かった時間が「hhhh:mm:ss」の形式で表示されます。

実行中の場合，開始日時からの経過時間が表示されます。

再実行された場合，再実行が開始されてからの処理時間が表示されます。

［開始遅延日時（状態）］・［開始遅延日時（結果）］※

開始遅延日時が「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」の形式で表示されます。開始遅延監視をしないときは，空白が表示されます。

［終了遅延日時（状態）］・［終了遅延日時（結果）］※

終了遅延日時が「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」の形式で表示されます。終了遅延監視をしないときは，空白が表示されます。

［実行ID（状態）］・［実行ID（結果）］※

実行IDが「@［mmmm］｛A〜Z｝nnnn」の形式で表示されます。「m」および「n」の前に0は付きません。

［計画一時変更（状態）］・［計画一時変更（結果）］※

計画一時変更の有無と内容が次の形式で表示されます。

｛有無（内容）｝

有無には「あり」または「なし」が表示されます。

内容には「日時変更」，「実行中止」，「連動一時変更」，または「前回実行中止」のどれかが表示されます。

注※

これらの項目はルートジョブネットの場合に限り表示されます。また，デフォルトでは表示されません。これらの項目を表示させる方法は，「11.4.6 リストエリアの表示項目を設定する」を参照してください。

(d)　詳細情報エリア

リストエリアで選択したユニットの詳細情報が表示されます。表示される情報は，選択した機能メニューと連動して切り替わります。［定義］に分類される機能メニューを選択した場合は，関連する情報がタブに分かれて表示されます。

詳細情報エリアは，［表示］−［詳細情報エリア］−［表示サイズ］−［最小化］を選択することで最小化できます。

機能メニューと表示項目について，次の表に示します。

表12‒3　機能メニューと詳細情報エリアに表示される情報

機能メニュー分類

機能メニュー

タブ名

表示項目

［定義］

［ジョブグループ定義］

ジョブグループ

名前

コメント

種別

基準日指定

月区分

基準時刻設定

実行順序制御※1

接続範囲※1

接続ホスト名※1

接続サービス名※1

ジョブネットコネクタ名※1

実行順序制御方式※1

参照先ホスト※2

参照先ユニット名※2

所有者

JP1資源グループ

［ジョブネット定義］

ジョブネット

名前

コメント

種別

実行エージェント※3

多重起動※3

保存世代数※3

優先順位※3

打ち切り時間※3

スケジューリング方式※3

ジョブネット監視※3

保留※3

リカバリ属性※3

実行順序制御※4

接続範囲※4

接続ホスト名※4

接続サービス名※4

ジョブネットコネクタ名※4

実行順序制御方式※4

実行マネージャー※5

参照先ホスト※6

参照先ユニット名※6

所有者

JP1資源グループ

［カレンダー定義］

カレンダー

名前

コメント

種別

週間運用日

週間休業日

特定運用日

特定休業日

ジョブグループ

名前

コメント

種別

基準日指定

月区分

基準時刻設定

実行順序制御※1

接続範囲※1

接続ホスト名※1

接続サービス名※1

ジョブネットコネクタ名※1

実行順序制御方式※1

参照先ホスト※2

参照先ユニット名※2

所有者

JP1資源グループ

［スケジュール定義］

スケジュール

名前

コメント

種別

有効範囲

参照カレンダー

排他スケジュール

スケジュールルール

名前

コメント

種別

ルール番号

実行開始日の種別

開始年月

開始日

開始時刻

処理サイクル

休業日振り替え

遅延監視

ジョブネット

名前

コメント

種別

実行エージェント※3

多重起動※3

保存世代数※3

優先順位※3

打ち切り時間※3

スケジューリング方式※3

ジョブネット監視※3

保留※3

リカバリ属性※3

実行順序制御※4

接続範囲※4

接続ホスト名※4

接続サービス名※4

ジョブネットコネクタ名※4

実行順序制御方式※4

実行マネージャー※5

参照先ホスト※6

参照先ユニット名※6

所有者

JP1資源グループ

［実行］

［実行登録］

［登録解除］

−

名前

コメント

種別

登録日時

登録ユーザー

登録種別

デーモン起動時に予定時刻超過

起動条件※7

起動条件の有効回数※7

起動条件の有効時間※7

［リリース登録］

［リリース中止］

−

リリース先

リリースID

リリース状態

リリース日時

リリースコメント

リリース元

［監視］

［ステータス監視］

−

名前

コメント

種別

状態

開始予定日時

開始日時

再実行開始日時

終了日時

開始遅延日時

終了遅延日時

開始遅延

終了遅延

計画一時変更

保留

実行ID

（凡例）

−：表示タブなし

注

詳細情報エリアの表示項目や表示順序は変更できません。

注※1

ユニット種別がプランニンググループの場合だけ，定義内容が表示されます。それ以外の場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

注※2

ユニット種別がマネージャージョブグループの場合だけ，定義内容が表示されます。それ以外の場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

注※3

ユニット種別がマネージャージョブネットの場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

注※4

ユニット種別がルートジョブネットの場合だけ，定義内容が表示されます。それ以外の場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

注※5

ユニット種別がリモートジョブネットの場合だけ，定義内容が表示されます。それ以外の場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

注※6

ユニット種別がマネージャージョブネットの場合だけ，定義内容が表示されます。それ以外の場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

注※7

登録種別が「即時実行」の場合だけ，定義内容が表示されます。「計画実行」または「確定実行」の場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

なお，詳細情報エリアに表示されるユニットを，［Ctrl］キーまたは［Shift］キーを押しながらクリックすると，複数選択できます。複数選択したまま操作することもできます。

表示切り替えドロップダウンリスト

詳細情報エリアの表示情報の種類が表示されます。表示される項目を次に示します。

［定義］

［実行登録］

［リリース］

［実行世代］

起動モードが標準モードの場合，選択した機能メニューによって表示情報の種類は切り替わります。機能メニューと表示情報の種類を次の表に示します。

表12‒4　機能メニューと表示情報の種類

項番

機能メニュー

表示情報の種類

説明

1

［ジョブグループ定義］

［ジョブネット定義］

［カレンダー定義］

［スケジュール定義］

［定義］

ユニットを定義したときに指定した設定内容が表示されます。

2

［実行登録］

［登録解除］

［実行登録］

実行登録のときに登録した情報が表示されます。

3

［リリース登録］

［リリース中止］

［リリース］

リリース登録のときに登録した情報が表示されます。

4

［ステータス監視］

［実行世代］

実行世代の情報が表示されます。

起動モードが互換モードの場合は，表示切り替えドロップダウンリストが活性化し，表示情報を自由に変更できます。

［表示］ボタン

［表示］ボタンをクリックすると，リストエリアで選択したユニットの詳細情報が詳細情報エリアに表示されます。

表示情報の種類ごとに，表示項目について次に説明します。

［定義］（［ジョブグループ］タブ）

ジョブグループの定義情報が表示されます。各表示項目には，リストエリアで選択したジョブグループの［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの設定内容が表示されます。

［名前］

アイコンおよびユニット名が表示されます。

［コメント］

ユニットの詳細定義ダイアログボックスで定義したコメントが表示されます。

［種別］

ユニット種別が表示されます。

［基準日指定］

基準日が表示されます。基準日とは，月の開始日となる日のことです。基準日が日付指定の場合は「n日」の形式で，曜日指定の場合は「第nW（W：日〜土）曜日」の形式で表示されます。基準日を指定していない場合は「なし」と表示されます。

［月区分］

月区分が表示されます。月区分とは，指定した基準日からの1か月を，当月扱いとするか，翌月扱いとするかのことです。月区分を指定していない場合は「なし」と表示されます。

［基準時刻設定］

基準時刻が表示されます。基準時刻とは，1日の始まりとなる時刻です。基準時刻を設定している場合は「hh時mm分」の形式で，設定していない場合は「なし」と表示されます。

［実行順序制御］

プランニンググループ直下のルートジョブネットの実行順序を制御するかどうかについて，「する」または「しない」が表示されます。

［接続範囲］

［実行順序制御］が「する」の場合，ジョブネットコネクタとの接続範囲が表示されます。

［接続ホスト名］

［接続範囲］が「別サービス」の場合，接続するジョブネットコネクタが定義されているホストのホスト名が表示されます。

［接続サービス名］

［接続範囲］が「別サービス」の場合，接続するジョブネットコネクタが定義されているスケジューラーサービスのスケジューラーサービス名が表示されます。

［ジョブネットコネクタ名］

［実行順序制御］が「する」の場合，接続するジョブネットコネクタの完全名が表示されます。

［実行順序制御方式］

［実行順序制御］が「する」の場合，プランニンググループ直下のルートジョブネットをジョブネットコネクタの開始時刻と同期させるかどうかについて，「同期」または「非同期」が表示されます。

［参照先ホスト］

マネージャージョブグループが参照するJP1/AJS3 - Managerのホスト名が表示されます。

［参照先ユニット名］

マネージャージョブグループが参照するJP1/AJS3 - Managerにあるユニット名が表示されます。

［所有者］

ユニットの所有者が表示されます。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名が表示されます。

［定義］（［ジョブネット］タブ）

ジョブネットの定義情報が表示されます。各表示項目には，リストエリアで選択したジョブネットの［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの設定内容が表示されます。

［名前］

アイコンおよびユニット名が表示されます。

［コメント］

ユニットの詳細定義ダイアログボックスで定義したコメントが表示されます。

［種別］

ユニット種別が表示されます。

［実行エージェント］

ジョブネットを実行させる実行エージェント名，または実行エージェントグループ名が表示されます。

［多重起動］

複数のジョブネットを同時に実行するかどうかについて，「可能」または「不可能」が表示されます。

［保存世代数］

実行結果ログに保存される世代数が表示されます。

［優先順位］

優先順位が表示されます。優先順位を設定していない場合は「なし」，設定している場合は1〜5のどれかが表示されます。

［打ち切り時間］

打ち切り時間が表示されます。打ち切り時間とは，実行開始予定日時を過ぎても実行されないジョブネットが，「繰り越し未実行」状態になるまでの時間のことです。

［スケジューリング方式］

スケジューリング方式が表示されます。スケジューリング方式とは，ジョブネットの終了時刻が，次の世代の開始予定時刻を過ぎてしまったときにシステムが取る処理方式のことです。

［ジョブネット監視］

ジョブネットの終了遅延監視をジョブネットの実行所要時間で監視する場合の実行所要時間の設定が，「実行所要時間 n分」の形式で表示されます。ジョブネット監視の実行所要時間を設定していない場合は，「しない」と表示されます。

［保留］

ユニットをあらかじめ保留状態にするかどうかの設定内容が表示されます。

保留状態の表示は，保留の設定によって異なります。表示内容と保留の設定を次の表に示します。

表12‒5　詳細情報エリアでの保留状態の表示内容と保留の設定

表示内容

保留の設定

する

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの［保留］で［する］を選択

しない

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの［保留］で［しない］を選択

前回異常時だけ保留

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの［保留］で［前回異常時だけ保留］を選択

前回異常警告時だけ保留

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの［保留］で［前回異常警告時だけ保留］を選択

［リカバリ属性］

リカバリー属性があるかどうかについて，「あり」または「なし」が表示されます。

［実行順序制御］

ルートジョブネットの実行順序を制御するかどうかについて，「する」または「しない」が表示されます。

［接続範囲］

［実行順序制御］が「する」の場合，ジョブネットコネクタとの接続範囲が表示されます。

［接続ホスト名］

［接続範囲］が「別サービス」の場合，接続するジョブネットコネクタが定義されているホストのホスト名が表示されます。

［接続サービス名］

［接続範囲］が「別サービス」の場合，接続するジョブネットコネクタが定義されているスケジューラーサービスのスケジューラーサービス名が表示されます。

［ジョブネットコネクタ名］

［実行順序制御］が「する」の場合，接続するジョブネットコネクタのユニット完全名が表示されます。

［実行順序制御方式］

［実行順序制御］が「する」の場合，ジョブネットをジョブネットコネクタの開始時刻と同期させるかどうかについて，「同期」または「非同期」が表示されます。

［実行マネージャー］

リモートジョブネットを転送して実行するJP1/AJS3 - Managerのホスト名が表示されます。

［参照先ホスト］

マネージャージョブネットが参照するJP1/AJS3 - Managerのホスト名が表示されます。

［参照先ユニット名］

マネージャージョブネットが参照するJP1/AJS3 - Managerにあるユニット名が表示されます。

［所有者］

ユニットの所有者が表示されます。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名が表示されます。

［定義］（［カレンダー］タブ）

カレンダーの定義情報が表示されます。各表示項目には，リストエリアで選択したジョブグループの［月間カレンダー編集］ウィンドウおよび［年間カレンダー編集］ウィンドウの設定内容が1年単位で表示されます。なお，上位のジョブグループにもカレンダーを設定している場合は，そのカレンダー情報と合わせた内容が表示されます。

［表示期間］

［カレンダー］タブが表示されている場合に，表示されるカレンダー情報の対象期間が表示されます。デフォルトの表示期間は，［カレンダー］タブを表示したときの接続先ホストのスケジューラーサービスローカル月から1年間です。スケジューラーサービスローカル日付については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　4. 特別な運用で使用するコマンド　ajslocaldate」を参照してください。

［<<］ボタン

［カレンダー］タブが表示されている場合に表示されます。クリックすると，表示期間の前の期間のカレンダー情報が表示されます。

［>>］ボタン

［カレンダー］タブが表示されている場合に表示されます。クリックすると，表示期間の次の期間のカレンダー情報が表示されます。

［名前］

アイコンおよびユニット名が表示されます。

［コメント］

ユニットの詳細定義ダイアログボックスで定義したコメントが表示されます。

［種別］

ユニット種別が表示されます。

［週間運用日］

［週間標準値］で設定した運用日の曜日が表示されます。週間運用日を指定していない場合は空白が表示されます。

［週間休業日］

［週間標準値］で設定した休業日の曜日が表示されます。週間休業日を指定していない場合は空白が表示されます。

［特定運用日］

カレンダーエリアで設定した特定の運用日の日付が，「月/日」の形式で表示されます。特定運用日を指定していない場合は空白が表示されます。

［特定休業日］

カレンダーエリアで設定した特定の休業日の日付が，「月/日」の形式で表示されます。特定休業日を指定していない場合は空白が表示されます。

［定義］（［スケジュール］タブ）

スケジュールの定義情報が表示されます。各表示項目には，リストエリアで選択したジョブネットの［スケジュールの設定］ダイアログボックスの設定内容が表示されます。

［名前］

アイコンおよびユニット名が表示されます。

［コメント］

ユニットの詳細定義ダイアログボックスで定義したコメントが表示されます。

［種別］

ユニット種別が表示されます。

［有効範囲］

スケジュールルールの有効範囲が，「yyyy/MM/dd」の形式で表示されます。有効範囲を設定していない場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

［参照カレンダー］

選択したジョブネットが含まれるジョブグループが，ほかの階層にあるジョブグループのカレンダー情報を参照している場合，カレンダー参照先のジョブグループ名が表示されます。ほかの階層にあるジョブグループのカレンダー情報を参照していない場合は，「なし」と表示されます。

［排他スケジュール］

ほかのジョブネットの実行日と同じ日に実行しないように指定している場合，排他実行するジョブネットのジョブネット名が表示されます。排他実行するジョブネットを指定していない場合は「なし」と表示されます。

［定義］（［スケジュールルール］タブ）

スケジュールルールが表示されます。各表示項目には，リストエリアで選択したジョブネットの［スケジュールルール］ダイアログボックスの設定内容が表示されます。

［名前］

アイコンおよびユニット名が表示されます。

［コメント］

ユニットの詳細定義ダイアログボックスで定義したコメントが表示されます。

［種別］

ユニット種別が表示されます。

［ルール番号］

ルール番号が表示されます。

［実行開始日の種別］

実行開始日の種類が表示されます。

［開始年月］

開始年月が「yyyy/MM」の形式で表示されます。開始年月を設定していない場合は，「*」が表示されます。

［開始日］

開始日が「dd」の形式で表示されます。［開始登録日の種別］が「登録日」の場合は，「*」が表示されます。

［開始時刻］

開始時刻が「hh:mm（絶対，または相対）」の形式で表示されます。

［処理サイクル］

処理サイクルの設定が「n（年，月，週，日，または運用日，休業日）毎」の形式で表示されます。処理サイクルを設定していない場合は，「−（ハイフン）」が表示されます。

［休業日振り替え］

実行日が休業日であるときの，振り替え方法が表示されます。［実行開始日の種別］が「運用日」の場合は，「−（ハイフン）」が表示されます。

［遅延監視］

開始遅延および終了遅延の監視方法が，「開始（絶対時刻，監視しない，または相対時刻）終了（絶対時刻，監視しない，または相対時刻）」の形式で表示されます。

［実行登録］

ユニットの実行登録情報が表示されます。各表示項目には，リストエリアで選択したジョブネットの［実行登録］ダイアログボックスの設定内容が表示されます。ただし，保存世代数管理や登録解除などで世代が削除された場合は，実行登録情報は表示されません。

また，リストエリアでプランニンググループを選択した場合は，配下のルートジョブネットの実行登録情報が表示されます。

なお，実行登録していないジョブネットは表示できません。

［名前］

アイコンおよびユニット名が表示されます。

［コメント］

ユニットの詳細定義ダイアログボックスで定義したコメントが表示されます。

［種別］

ユニット種別が表示されます。

［登録日時］

実行登録した日時が「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」の形式で表示されます。

［登録ユーザー］

実行登録したJP1ユーザーが表示されます。

［登録種別］

実行登録の種別が表示されます。

［デーモン起動時に予定時刻超過］

スケジューラーサービス起動時に開始予定時刻が経過している場合，すぐに実行するか，または次回実行予定日から実行するかの設定が表示されます。［登録種別］が「即時実行」の場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

［起動条件］

起動条件が定義されている場合，即時登録したときに起動条件を使ってジョブネットを実行するかどうかが表示されます。［登録種別］が「計画実行」または「確定実行」の場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

［起動条件の有効回数］

起動条件で実行する回数が表示されます。起動条件の有効回数は，「無制限」または「n回」の形式で表示されます。［起動条件］が「使用しない」の場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

［起動条件の有効時間］

起動条件で実行する時間が表示されます。起動条件の有効時間は，「無制限」，「hh:mm（絶対）」の形式，または「n（相対）」（単位：分）の形式で表示されます。［起動条件］が「使用しない」の場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

［リリース］

リリース先ジョブネットのリリース情報が表示されます。各表示項目には，リストエリアで選択したジョブネットの［リリース登録］ダイアログボックスの設定内容が表示されます。

なお，リリース情報を持たないジョブネットは表示されません。また，リリース状態が「適用終了」状態のリリース情報は表示されません。

［リリース先］

リリースを示すアイコンおよびリリース先ジョブネットのユニット名が表示されます。

［リリースID］

［リリース登録］ダイアログボックスで定義したリリースIDが表示されます。

［リリース状態］

リリース状態が表示されます。

［リリース日時］

［リリース登録］ダイアログボックスで定義したリリース日時が「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」の形式で表示されます。

［リリースコメント］

［リリース登録］ダイアログボックスで定義したコメントが表示されます。

［リリース元］

リリース元ジョブネットの完全名が表示されます。

［実行世代］

ユニットの実行世代情報が表示されます。

リストエリアでプランニンググループを選択した場合は，配下のルートジョブネットの世代情報が表示されます。表示される世代については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　6.2.1(1)(b) 詳細情報エリアでルートジョブネットを監視する」を参照してください。

なお，実行登録していないジョブネットは表示できません。

［名前］

アイコンおよびユニット名が表示されます。アイコンは，状態または結果に対応した色で表示されます。

アイコン表示色をどの色にするかは，［環境設定］ダイアログボックスの［全般］タブで設定します。詳細については，「12.3.42 ［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［コメント］

ユニットの詳細定義ダイアログボックスで定義したコメントが表示されます。

［種別］

ユニット種別が表示されます。

［状態］

ユニットの状態（遅延）が表示されます。

［開始予定日時］

開始予定日時が「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」の形式で表示されます。開始予定がない場合は空白が表示されます。

［開始日時］

開始日時が「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」の形式で表示されます。開始していない場合は空白が表示されます。

［再実行開始日時］

再実行開始日時が「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」の形式で表示されます。再実行していない場合は空白が表示されます。

［終了日時］

終了日時が「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」の形式で表示されます。終了していない場合は空白が表示されます。

［開始遅延日時］

開始遅延の検出を開始する日時が「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」の形式で表示されます。開始遅延監視しない場合は，空白が表示されます。

［終了遅延日時］

終了遅延の検出を開始する日時が「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」の形式で表示されます。終了遅延監視しない場合は，空白が表示されます。

［開始遅延］

開始遅延の検出の有無が表示されます。

［終了遅延］

終了遅延の検出の有無が表示されます。

［計画一時変更］

ユニットが計画一時変更されているかどうかが表示されます。計画一時変更されている場合，その内容も表示されます。

［保留］

ユニットの保留状態が表示されます。

保留状態の表示は，保留の設定によって異なります。表示内容と保留の設定を次の表に示します。

表12‒6　詳細情報エリアでの保留状態の表示内容と保留の設定

表示内容

保留の設定

定義に従う（保留する）

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの［保留］で［する］を選択

定義に従う（保留しない）

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの［保留］で［しない］を選択

定義に従う（前回異常時だけ保留）

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの［保留］で［前回異常時だけ保留］を選択

定義に従う（前回異常警告時だけ保留）

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの［保留］で［前回異常警告時だけ保留］を選択

あり

［操作］−［保留属性変更］で［保留属性設定］を選択

［実行登録］ダイアログボックスの［保留］で［する］をチェック

なし

［操作］−［保留属性変更］で［保留解除］を選択

［実行ID］

実行IDが「@［mmmm］｛A〜Z｝nnnn」の形式で表示されます。

補足事項

表示されるユニットをダブルクリックしたときに表示されるサブウィンドウは，表示タブまたは表示情報の種類によって異なります。ダブルクリック時に表示されるサブウィンドウについて次の表に示します。

表12‒7　ダブルクリック時に表示されるサブウィンドウ

表示情報の種類

表示タブ

表示されるサブウィンドウ

定義

［ジョブグループ］

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックス

［ジョブネット］

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックス

［カレンダー］

［月間カレンダー編集］ウィンドウ※1

［スケジュール］

［スケジュールの設定］ダイアログボックス

実行登録

−

なし

リリース

−

なし

実行世代

−

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ※2

（凡例）

−：表示タブなし

注※1

［年間カレンダー編集］ウィンドウが表示されるようにカスタマイズできます。カスタマイズの方法については，「11.6.2 最初に表示するカレンダーの形式を指定する」を参照してください。

［カレンダー］タブの表示期間と，ダブルクリック時に表示されるウィンドウの表示期間を合わせるために，［年間カレンダー編集］ウィンドウが表示されるようにカスタマイズしておくことを推奨します。

注※2

表示情報が実行世代情報の場合，表示した［ジョブネットモニタ］ウィンドウの監視モードは「固定監視」になります。［環境設定］ダイアログボックスの［ジョブネットモニタ起動時の監視モード］の設定には依存しません。

(2)　サマリー監視画面

起動モードが監視モードの場合，JP1/AJS3 - Managerにログインすると，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）が表示されます。起動モードが標準モードの場合，機能メニューの［サマリー監視］を選択すると［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）から遷移できます。起動モードが互換モードの場合，［表示］−［サマリー監視］を選択すると遷移できます。

起動モードについては，「4.1 ［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの起動モード」を参照してください。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）は，ジョブネットの進捗度，配下のジョブの状態分布，終了予定時刻など，ジョブネットの進行状況を監視するための画面です。

起動モードが標準モードの場合の［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）を次に示します。

図12‒5　起動モードが標準モードの場合の［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

起動モードが監視モード，または互換モードの場合の［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）を次に示します。

図12‒6　起動モードが監視モードまたは互換モードの場合の［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

表示項目について説明します。

(a)　機能メニューエリア

機能メニューが表示されます。起動モードが標準モードの場合だけ表示されます。

［サマリー監視］以外を選択すると，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）に遷移します。

(b)　［監視対象日］

監視対象日を選択します。デフォルトは，JP1/AJS3 - Viewを起動したときの日付です。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　6.2.1 ［JP1/AJS3 - View］ウィンドウでの監視」を参照してください。

(c)　［更新］ボタン

クリックすると，監視対象一覧，およびユニット詳細情報一覧の表示内容が更新されます。

(d)　［自動更新一時停止］チェックボックス

チェックすると，サマリー監視画面でのユニット情報の自動更新が一時停止します。［更新間隔の設定］ダイアログボックスで，［自動更新］に［しない］を指定している場合，［自動更新一時停止］は不活性になります。［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの更新間隔の設定方法については，「11.4.2 ウィンドウの更新間隔を設定する」を参照してください。

(e)　監視対象一覧

監視対象とするユニットが一覧で表示されます。監視対象として設定できるユニットは，ルートジョブネット，ルートリモートジョブネット，またはプランニンググループです。スケジューラーサービスやジョブグループの階層に関係なく，任意に指定できます。

監視対象ユニットは1ユニットにつき1行で表示されます。監視対象日に複数回実行されるユニットは，複数世代の監視結果が合計されて表示されます。また，監視対象一覧の最下部には，監視対象ユニット全体の合計が表示されます。

ルートジョブネットがサスペンド中の場合は，リストエリアの［#］の左側にサスペンド状態を示すアイコンが表示されます。ジョブネットがサスペンド中でない場合は，何も表示されません。

監視対象一覧に表示されるユニットを，［Ctrl］キーまたは［Shift］キーを押しながらクリックすると，複数選択できます。ただし，複数選択したままユニットを操作することはできません。

なお次の場合，［#］および［ユニット名］以外の各項目には「−（ハイフン）」が表示されます。

監視対象日に監視対象ユニットのスケジュールがない場合

監視対象ユニットが未登録である場合

監視対象一覧の登録後に，登録ユニットを削除した，またはユニット名を変更した場合

監視対象ユニットのアクセス権限がない場合

JP1/AJS3 - Managerとの通信エラーなどによって，監視対象ユニットの世代情報の取得に失敗した場合

［設定］ボタン

［設定］ボタンをクリックすると，［監視対象選択］ダイアログボックスが表示され，監視対象のユニットを追加および削除できます。［監視対象選択］ダイアログボックスの詳細については，「12.3.57 ［監視対象選択］ダイアログボックス」を参照してください。

［進捗度］ドロップダウンリスト

進捗の実績に含めるユニットの状態を指定します。この指定が影響するのは［進捗度］，［実績/予定］の「実績」，および［残り］です。指定できる項目を次に示します。

［正常終了］

正常終了したユニットを実績として扱います。

［正常終了・警告終了］

正常終了，または警告終了したユニットを実績として扱います。

［正常終了・警告終了・異常終了］

正常終了，警告終了，または異常終了したユニットを実績として扱います。

デフォルトは［正常終了・警告終了］です。

［#］

項番が表示されます。項番は［監視対象選択］ダイアログボックスで設定した順に付けられます。

［ユニット名］

アイコンおよびユニット名が表示されます。

［コメント］

ユニットの詳細定義ダイアログボックスで定義したコメントが表示されます。ジョブネットリリースなどでジョブネットの定義が監視途中で変更された場合は，終了予定日時が最も未来の世代のコメントが表示されます。監視対象日に監視対象となる世代がない場合は，空白が表示されます。

［世代数］

監視対象日に監視対象となる世代の合計が表示されます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　6.2.1 ［JP1/AJS3 - View］ウィンドウでの監視」を参照してください。

［終了予定日時］

対象ユニットの終了予定日時が，「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」の形式で表示されます。

監視対象日に複数の世代が実行される場合は，最も未来の終了予定日時が表示されます。

すべての世代が終了している場合は，最新の終了日時が表示されます。

詳細については，「8.3 進行状況を監視する」を参照してください。

［進捗度］

監視対象日に，対象ユニットがどれくらい終了しているかの進捗度（単位：％）が表示されます。なお，進捗度の計算方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　6.2.1 ［JP1/AJS3 - View］ウィンドウでの監視」を参照してください。

［実績/予定］

監視対象日に監視対象となる世代を持つユニットの総数（予定ユニット数）と，そのうち実行終了したユニットの数（実績ユニット数）が，「実績ユニット数 / 予定ユニット数」の形式で表示されます。実績ユニット数は，［進捗度］ドロップダウンリストで選択した項目によって変動します。

なお，次のユニットは「実績」および「予定」にはカウントされません。

起動条件付きジョブネットの監視世代が次の状態にある場合，その配下のユニット

・監視中

・監視正常終了

・監視未起動終了

・監視打ち切り終了

・監視中断

ジョブネットコネクタの接続先ジョブネット，およびその配下のユニット

ルートリモートジョブネットおよびネストリモートジョブネットの配下のユニット

［残り］

監視対象日に［進捗度］が100％に到達するためには，あとどれくらいのユニットが終了すればよいかが表示されます。具体的には，［実績/予定］に表示されている，予定ユニット数と実績ユニット数の差が表示されます。

［異常終了］

監視対象日に監視対象となる世代を持つユニットのうち，異常終了したユニットの数が表示されます。

［警告終了］

監視対象日に監視対象となる世代を持つユニットのうち，警告終了したユニットの数が表示されます。

［遅延］

監視対象日に監視対象となる世代を持つユニットのうち，遅延したユニットの数が表示されます。

［保留中］

監視対象日に監視対象となる世代を持つユニットのうち，保留中のユニットの数が表示されます。

［開始待ち］

監視対象日に監視対象となる世代を持つユニットのうち，開始待ちのユニットの数が表示されます。

［実行中］

監視対象日に監視対象となる世代を持つユニットのうち，実行中のユニットの数が表示されます。

［正常終了］

監視対象日に監視対象となる世代を持つユニットのうち，正常終了したユニットの数が表示されます。

補足事項

状態の分類については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　6.2.1 ［JP1/AJS3 - View］ウィンドウでの監視」を参照してください。

(f)　ユニット詳細情報一覧

監視対象一覧で選択したルートジョブネット，ルートリモートジョブネット，またはプランニンググループ，およびその配下のユニットの詳細情報が表示されます。表示ユニットは1世代につき1行で表示されます。

ユニット詳細情報一覧に表示されるユニットを，［Ctrl］キーまたは［Shift］キーを押しながらクリックすると，複数選択できます。複数選択したまま操作することもできます。

なお，監視対象一覧で選択したユニットがルートリモートジョブネットの場合，配下のユニットの情報は表示されません。また，監視対象一覧で選択したユニットがプランニンググループの場合，配下のユニットの情報だけが表示されます。

［ユニット名］

アイコンおよびユニット名が表示されます。

［コメント］

ユニットの詳細定義ダイアログボックスで定義したコメントが表示されます。

［状態］

実行状態と状態を示す色が表示されます。状態を示す色をどの色にするかは，［環境設定］ダイアログボックスの［全般］タブで設定します。詳細については，「12.3.42 ［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［開始日時］

開始日時が「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」の形式で表示されます。開始していないユニットの場合，［デイリースケジュール］ウィンドウと同様に，実行シミュレーションから算出した日時が表示されます。

［終了日時］

終了日時が「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」の形式で表示されます。終了していないユニットの場合，［デイリースケジュール］ウィンドウと同様に，実行シミュレーションから算出した日時が表示されます。

［実行ID］

実行IDが表示されます。擬似予定の場合は空白が表示されます。

補足事項

表示されているユニットをダブルクリックすると，そのユニットの［ジョブネットモニタ］ウィンドウが表示されます。

12.3.2　メニューコマンド一覧

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）および［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）のメニューコマンドについて説明します。

(1)　メイン画面のメニューコマンド

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のメニューコマンドの一覧を示します。ただし，選択した機能メニューによっては，表示されない項目や不活性状態で表示される項目もあります。

表12‒8　［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のメニューコマンド一覧

メニュー

メニューコマンド

機能

表示されるダイアログボックス

ファイル

退避

ユニットの退避方法を指定する。

退避

回復

ユニットの回復方法を指定する。

回復

パッケージ

カレンダーやジョブネットをパッケージングする。

パッケージ

別のウィンドウで表示

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）を別のウィンドウに表示する。表示されるウィンドウは，起動モードによって異なる。

起動モードが標準モードの場合：メイン画面

起動モードが互換モードの場合：前回ログアウト時に表示していた画面（メイン画面またはサマリー監視画面）

−

閉じる

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）を閉じる。

−

終了（ログアウト）

JP1/AJS3 - Managerからログアウトする。

−

編集

新規作成−ジョブグループ

ツリーエリアで選択されているジョブグループの直下にジョブグループを新規に作成する。

詳細定義−［ジョブグループ］

新規作成−ジョブネット

ツリーエリアで選択されているジョブグループまたはプランニンググループの直下にジョブネットを新規に作成する。

詳細定義−［ジョブネット］

新規作成−リモートジョブネット

ツリーエリアで選択されているジョブグループまたはプランニンググループの直下にリモートジョブネットを新規に作成する。

詳細定義−［リモートジョブネット］

新規作成−マネージャジョブグループ

ツリーエリアで選択されているジョブグループの直下にマネージャージョブグループを新規に作成する。

詳細定義−［マネージャジョブグループ］

新規作成−マネージャジョブネット

ツリーエリアで選択されているジョブグループの直下にマネージャージョブネットを新規に作成する。

詳細定義−［マネージャジョブネット］

新規作成−プランニンググループ

ツリーエリアで選択されているジョブグループの直下にプランニンググループを新規に作成する。

詳細定義−［プランニンググループ］

編集

ジョブネット，またはリモートジョブネットを選択している場合，［ジョブネットエディタ］ウィンドウを表示する。

上記以外を選択している場合，［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスを表示する。

詳細定義−［アイコン名］

コピー※1

ツリーエリア，またはリストエリアで選択されているユニットをコピーする。

−

貼り付け

ツリーエリアで選択されているユニットの直下にコピーしたユニットを貼り付ける。

貼り付け時に同じユニット名がある場合，コピー元が単数であれば［ユニット名入力］ダイアログボックスを表示し，複数であればユニット名を自動生成する。

ユニット名入力

削除※1

ツリーエリア，またはリストエリアで選択されているユニットを削除する。

−

すべて選択※1

選択状態のユニットがあるエリアを対象に，すべてのユニットを選択する。

−

検索

ツリーエリアで選択しているユニットを対象に，［検索］ウィンドウを表示する。

−

簡易検索−待ち合わせ条件付きユニット

選択したユニットを待ち合わせ対象ユニットとして指定している待ち合わせ条件付きユニットを検索する［検索］ウィンドウを表示する。

−

スケジュール

ジョブネットのスケジュールを編集する。

ジョブネットが選択されている場合に，［スケジュールの設定］ダイアログボックスを表示する。

［スケジュールの設定］ダイアログボックスの［追加］ボタン，［変更］ボタン，または［コピー］ボタンをクリックすると，［スケジュールルール］ダイアログボックスを表示する。

［スケジュールルール］ダイアログボックスの［繰り返し］ボタンをクリックすると，［スケジュールルールの繰り返し設定］ダイアログボックスを表示する。

スケジュールの設定

スケジュールルール

スケジュールルールの繰り返し設定

カレンダー※2

ジョブグループが選択されている場合に，［月間カレンダー編集］ウィンドウを表示する。

−

待ち合わせ条件の設定

選択したユニットに待ち合わせ条件を設定する。

待ち合わせ条件の設定

待ち合わせ対象ユニットの設定

待ち合わせ対象ユニットの選択

プロパティ

ユニットの定義を表示，または編集する。

詳細定義−［アイコン名］

操作

実行登録※1，※3

選択したジョブネットを実行登録する。

実行登録

引き継ぎ情報

引き継ぎ情報の登録

変数使用状況

登録解除※1，※3

選択した実行登録済みジョブネットの登録を解除する。

登録解除

リリース登録※3

選択したルートジョブネットをリリース元として，リリース登録する。

リリース登録前に操作した一時変更の操作情報を確認する。

一時変更を再操作する。

リリース登録

リリース先の選択

一時変更情報の一覧

一時変更の再操作処理結果

リリース中止※3

選択したリリース先ジョブネットのリリース予定を中止する。

−

追加※3，※4，※5

選択した日時に確定実行予定を追加する。

追加

引き継ぎ情報

引き継ぎ情報の登録

変数使用状況

計画一時変更−日時変更※1，※4，※6

選択したルートジョブネットの開始予定日時を変更する。

日時変更

計画一時変更−即時実行※1，※3，※5

計画実行スケジュールの次回実行予定，または確定実行スケジュールの実行予定を早めて実行する。

即時実行

計画一時変更−実行中止※1，※3，※5

計画実行スケジュールの次回実行予定，または確定実行スケジュールの実行予定を中止する。

−

計画一時変更−変更解除※1，※3，※5

計画実行スケジュールの次回実行予定，確定実行スケジュールの日時変更，または実行中止を解除する。

−

実行中止※1，※3

選択したルートジョブネットの実行予定を中止する。

−

保留属性変更−保留属性設定※1，※3

選択したルートジョブネットの保留属性を設定する。

対象世代選択

保留属性変更−保留解除※1，※3

選択したルートジョブネットの保留属性を解除する。

対象世代選択

中断※1，※3

選択したルートジョブネットの実行を中断する。

−

強制終了※1，※3

選択したルートジョブネットの実行を強制終了する。

−

再実行※1，※3

選択したルートジョブネットを再実行する。

対象世代選択

再実行

サスペンド−サスペンド実行※3

実行登録中のルートジョブネットの配下にあるユニットの定義を変更するために，ルートジョブネットをサスペンド状態にする。

サスペンド実行

サスペンド−サスペンド解除※3

サスペンド実行したルートジョブネットのサスペンド状態を解除する。

サスペンド解除

表示

サマリー監視※6

画面を［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）に切り替える。

−

詳細情報エリア−表示情報−定義※6

詳細情報エリアの表示情報を定義情報に切り替える。

−

詳細情報エリア−表示情報−実行登録※6

詳細情報エリアの表示情報を実行登録情報に切り替える。

−

詳細情報エリア−表示情報−リリース※6

詳細情報エリアの表示情報をリリース情報に切り替える。

−

詳細情報エリア−表示情報−実行世代※6

詳細情報エリアの表示情報を実行世代情報に切り替える。

−

詳細情報エリア−表示サイズ−最小化

詳細情報エリアの表示サイズを最小化する。

−

詳細情報エリア−表示サイズ−元のサイズに戻す

詳細情報エリアの表示サイズを最小化している場合，元のサイズに戻す。

−

デイリースケジュール−階層表示

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウを表示する。

−

デイリースケジュール−全ジョブ表示

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウを表示する。

−

マンスリースケジュール※12

［マンスリースケジュール］ウィンドウを表示する。

−

ジョブネットモニタ−状態※3

ジョブネットの状態を確認する［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示する。

−

ジョブネットモニタ−結果※3

ジョブネットの結果を確認する［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示する。

−

ジョブネットモニタ−次回予定※3

ジョブネットの次回予定を確認する［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示する。

−

詳細情報−状態※3

ジョブネットの状態を確認する［モニタ詳細］ダイアログボックスを表示する。

リモートジョブネットを選択した場合，［モニタ詳細］ダイアログボックスの［詳細］ボタンをクリックすると，［実行結果詳細］ダイアログボックスを表示する。

［モニタ詳細］ダイアログボックスの［定義編集］ボタンをクリックすると，［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスが表示される。

モニタ詳細−［ジョブネット］

モニタ詳細−［リモートジョブネット］

実行結果詳細

詳細定義−［アイコン名］

詳細情報−結果※3

ジョブネットの結果を確認する［モニタ詳細］ダイアログボックスを表示する。

リモートジョブネットを選択した場合，［モニタ詳細］ダイアログボックスの［詳細］ボタンをクリックすると，［実行結果詳細］ダイアログボックスを表示する。

［モニタ詳細］ダイアログボックスの［定義編集］ボタンをクリックすると，［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスが表示される。

モニタ詳細−［ジョブネット］

モニタ詳細−［リモートジョブネット］

実行結果詳細

詳細定義−［アイコン名］

詳細情報−次回予定※3

ジョブネットの次回予定を確認する［モニタ詳細］ダイアログボックスを表示する。

［モニタ詳細］ダイアログボックスの［定義編集］ボタンをクリックすると，［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックスが表示される。

モニタ詳細−［ジョブネット］

詳細定義−［ジョブネット］

一時変更情報の一覧

一時変更の操作情報を確認する［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスを表示する。

［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスから任意の一時変更情報を選択し，再操作する。

一時変更情報の一覧

一時変更の再操作処理結果

待ち合わせ条件の設定一覧

選択したユニット配下にある待ち合わせ条件付きユニットの待ち合わせ条件の設定を確認する［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウを表示する。

−

待ち合わせ条件の状態一覧−状態

選択した待ち合わせ条件付きユニットの待ち合わせ条件の状態を確認する［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウを表示する。

−

待ち合わせ条件の状態一覧−結果

選択した待ち合わせ条件付きユニットの待ち合わせ条件の結果を確認する［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウを表示する。

−

待ち合わせ条件の状態一覧−次回予定

選択した待ち合わせ条件付きユニットの待ち合わせ条件の次回予定を確認する［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウを表示する。

−

リストフィルタ

リストフィルター機能の有効・無効を設定する。

−

最新情報に更新

リストエリアおよび詳細情報エリアに表示されているユニットを，最新の状態に更新する。

−

オプション

環境設定

JP1/AJS3 - Viewの動作環境を設定する。

環境設定

機能メニューの設定

表示色の選択

表示色の作成／表示色の変更

表示項目設定

ウィンドウのリストエリアに表示する項目を設定する。

表示項目設定

表示順序の設定※7

ウィンドウのツリーエリアおよびリストエリアに表示する項目の表示順序を設定する。

表示順序の設定

デフォルト値の設定

ダイアログボックスで設定する値のデフォルト値を指定する。

デフォルト値の設定

更新間隔の設定

リストエリアに表示されているユニットの状態を自動的に更新する間隔を設定する。

更新間隔の設定

状態記憶−記憶※8

表示中のウィンドウの状態を記憶する。

−

状態記憶−取り消し

記憶したウィンドウの状態を取り消す。

−

ユーザー共通プロファイル−ダウンロード

接続先JP1/AJS3 - Managerのユーザー共通プロファイルを，JP1/AJS3 - Viewで現在ログインしているユーザーの設定情報に上書きする。

なお，同一ホストから同一JP1ユーザーで，JP1/AJS3 - Viewを別プロセスで起動している場合，最後にダウンロードしたJP1ユーザーの設定情報に上書きする。

−

ユーザー共通プロファイル−アップロード

JP1/AJS3 - Viewで現在ログインしているユーザーの設定情報を，接続先JP1/AJS3 - Managerのユーザー共通プロファイルに上書きする。

なお，複数のJP1ユーザーが，同時に同一接続先JP1/AJS3 - Managerのユーザー共通プロファイルを上書きする場合，最後にアップロードしたJP1ユーザーのユーザー設定情報を上書きする。

−

ユニット完全名を記憶※9

選択しているユニットの，スケジューラーサービス名付きのユニットの完全名をシステムクリップボードに記憶する。

（例）AJSROOT1:/GROUP1/net1

−

ジョブネットコネクタとして記憶※10

選択しているルートジョブネットまたはプランニンググループを，ジョブネットコネクタの接続先として記憶する。

このメニューを選択したあと，［ジョブネットエディタ］ウィンドウで［編集］−［ジョブネットコネクタの自動生成］を選択するとジョブネットコネクタが自動生成される。

−

一覧情報を記憶※1，※11

リストエリア，または詳細情報エリアで選択した部分を，CSV形式でシステムクリップボードに記憶する。

−

パスワード変更※13

ログインJP1ユーザーのパスワードを変更する。

パスワード変更

ツールの設定

Viewから起動するツールを登録する。

登録済みのツールをView側のホストで起動する。

ツールの設定

ツールの登録

JP1/AJS3のコマンドの設定

JP1/AJS3 - Viewから実行するJP1/AJS3のコマンドを登録する。

登録済みのJP1/AJS3のコマンドを実行する。

JP1/AJS3のコマンドの設定

JP1/AJS3のコマンドの登録

JP1/AJS3のコマンド実行結果

ヘルプ

目次

Webブラウザーが起動し，オンラインヘルプの目次を表示する。

−

バージョン情報

JP1/AJS3 - Viewのバージョン情報を表示する。

バージョン情報

（凡例）

−：表示されない。

注※1

複数ユニットに対して操作できます。

注※2

［年間カレンダー編集］ウィンドウを表示させるようにカスタマイズできます。変更方法については，「11.6.2 最初に表示するカレンダーの形式を指定する」を参照してください。

注※3

ルートジョブネットを選択している場合だけ有効です。ルートジョブネット以外を選択している場合は，エラーになります。

注※4

プランニンググループ直下のジョブネットを選択している場合は，エラーになります。

注※5

デフォルトでは表示されません。表示させる方法は，「11.4.9 ［追加］・［計画一時変更］を操作メニューに追加する」を参照してください。

注※6

起動モードが互換モードのときだけ選択できます。

注※7

デフォルトでは表示されません。表示させる方法は，「11.4.18 ツリーエリアとリストエリアに表示するスケジューラーサービスまたはジョブグループの表示順序を変更する」を参照してください。

注※8

各ダイアログボックス，［月間カレンダー編集］ウィンドウ，［年間カレンダー編集］ウィンドウ，および［検索］ウィンドウは記憶されません。

各ウィンドウのリストエリアのカラムサイズは記憶されません。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ，［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，および［ジョブネットモニタ］ウィンドウでは，選択されている階層が記憶されますが，その他の階層の，ツリーの開閉状態は記憶されません。

各ウィンドウがアイコン化されている状態，および最大化されている状態は記憶されません。

各ウィンドウの前後位置（前面／背面）は記憶されません。

注※9

システムクリップボードでは，最後に記憶させた情報が有効となります。

注※10

記憶元と異なるスケジューラーサービスにはジョブネットコネクタを自動生成できません。異なるスケジューラーサービスにジョブネットコネクタを定義する方法については，「5.2.4(1) ジョブネットコネクタを新規作成する」を参照してください。

注※11

一度にクリップボードにコピーできるデータの数は，1,000行以内です。

注※12

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの機能メニューで［スケジュール定義］を選択した場合，［マンスリースケジュール − スケジュール定義確認用］ウィンドウが表示されます。［マンスリースケジュール − スケジュール定義確認用］ウィンドウでは，特定のメニューが非表示になります。［マンスリースケジュール − スケジュール定義確認用］ウィンドウの表示項目の設定，および未登録ユニットの実行スケジュールの表示・非表示の設定は，［マンスリースケジュール］ウィンドウと共通です。

注※13

このメニューコマンドは，JP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-10以降で，かつ環境設定パラメーターCHANGEPASSWORDがyes（パスワード変更機能が有効）の場合にだけ，選択できます。

(2)　サマリー監視画面のメニューコマンド

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）のメニューコマンドの一覧を示します。

表12‒9　［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）のメニューコマンド一覧

メニュー

メニューコマンド

機能

表示されるダイアログボックス

ファイル

別のウィンドウで表示

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）を別のウィンドウに表示する。表示されるウィンドウは，起動モードによって異なる。

起動モードが標準モードの場合：サマリー監視画面

起動モードが監視モードの場合：サマリー監視画面

起動モードが互換モードの場合：前回ログアウト時に表示していた画面（メイン画面またはサマリー監視画面）

−

閉じる

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）を閉じる。

−

終了（ログアウト）

JP1/AJS3 - Managerからログアウトする。

−

編集

ジョブネットエディタ

ジョブネットまたはリモートジョブネットを選択している場合，［ジョブネットエディタ］ウィンドウを表示する。

−

すべて選択

選択状態のユニットがあるエリアを対象に，すべてのユニットを選択する。

−

検索

監視対象一覧，またはユニット詳細情報一覧でルートジョブネットを選択した場合は，選択したルートジョブネットを検索対象として［検索］ウィンドウを表示する。ユニット詳細一覧で配下のユニットを選択した場合は，選択したユニットの上位のルートジョブネットを検索対象として，［検索］ウィンドウを表示する。

−

簡易検索−待ち合わせ条件付きユニット

選択したユニットを待ち合わせ対象ユニットとして指定している待ち合わせ条件付きユニットを検索する［検索］ウィンドウを表示する。

−

操作

計画一時変更−日時変更※1

選択したジョブネットの開始予定日時を変更する。

日時変更

計画一時変更−即時実行※1

計画実行スケジュールの次回実行予定，または確定実行スケジュールの実行予定を早めて実行する。

即時実行

計画一時変更−実行中止※1

計画実行スケジュールの次回実行予定，または確定実行スケジュールの実行予定を中止する。

−

計画一時変更−変更解除※1

計画実行スケジュールの次回実行予定，確定実行スケジュールの日時変更，または実行中止を解除する。

−

保留属性変更−保留属性設定※1

選択したユニットの保留属性を設定する。

−

保留属性変更−保留解除※1

選択したユニットの保留属性を解除する。

−

中断※1

選択したルートジョブネットの実行を中断する。

−

強制終了※1

選択したルートジョブネットやジョブの実行を強制終了する。

−

再実行※1

選択したユニットを再実行する。

再実行

サスペンド−サスペンド実行※1

実行登録中のルートジョブネットの配下にあるユニットの定義を変更するために，ルートジョブネットをサスペンド状態にする。

サスペンド実行

サスペンド−サスペンド解除※1

サスペンド実行したルートジョブネットのサスペンド状態を解除する。

サスペンド解除

表示

メイン※2

画面を［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）に切り替える。

−

デイリースケジュール−階層表示

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウを表示する。

−

デイリースケジュール−全ジョブ表示

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウを表示する。

−

マンスリースケジュール

［マンスリースケジュール］ウィンドウを表示する。

−

ジョブネットモニタ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示する。

−

一時変更情報の一覧

一時変更の操作情報を確認する［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスを表示する。

［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスから任意の一時変更情報を選択し，再操作する。

一時変更情報の一覧

一時変更の再操作処理結果

ユニット詳細情報一覧−異常終了※3

監視対象一覧で選択したユニットおよびその配下のユニットの中で，異常終了したユニットの情報を，ユニット詳細情報一覧に表示する。

−

ユニット詳細情報一覧−警告終了※3

監視対象一覧で選択したユニットおよびその配下のユニットの中で，警告終了したユニットの情報を，ユニット詳細情報一覧に表示する。

−

ユニット詳細情報一覧−遅延※3

監視対象一覧で選択したユニットおよびその配下のユニットの中で，遅延状態のユニットの情報を，ユニット詳細情報一覧に表示する。

−

ユニット詳細情報一覧−保留中※3

監視対象一覧で選択したユニットおよびその配下のユニットの中で，保留中のユニットの情報を，ユニット詳細情報一覧に表示する。

−

ユニット詳細情報一覧−開始待ち※3

監視対象一覧で選択したユニットおよびその配下のユニットの中で，開始待ちのユニットの情報を，ユニット詳細情報一覧に表示する。

−

ユニット詳細情報一覧−実行中※3

監視対象一覧で選択したユニットおよびその配下のユニットの中で，実行中のユニットの情報を，ユニット詳細情報一覧に表示する。

−

ユニット詳細情報一覧−正常終了※3

監視対象一覧で選択したユニットおよびその配下のユニットの中で，正常終了したユニットの情報を，ユニット詳細情報一覧に表示する。

−

ユニット詳細情報一覧−すべて※3

監視対象一覧で選択したユニットおよびその配下のユニットの中で，すべてのユニットの情報を，ユニット詳細情報一覧に表示する。

−

待ち合わせ条件の設定一覧

選択したユニット配下にある待ち合わせ条件付きユニットの待ち合わせ条件の設定を確認する［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウを表示する。

−

待ち合わせ条件の状態一覧

選択した待ち合わせ条件付きユニットの待ち合わせ条件の状態を確認する［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウを表示する。

−

リストフィルタ

リストフィルター機能の有効・無効を設定する。

−

最新情報に更新

サマリー監視画面に表示されているユニットを，最新の状態に更新する。

−

オプション

環境設定

JP1/AJS3 - Viewの動作環境を設定する。

環境設定

機能メニューの設定

表示色の選択

表示色の作成／表示色の変更

デフォルト値の設定

ダイアログボックスで設定する値のデフォルト値を指定する。

デフォルト値の設定

更新間隔の設定

サマリー監視画面に表示されているユニットの状態を自動的に更新する間隔を設定する。

更新間隔の設定

状態記憶−記憶※4

表示中のウィンドウの状態を記憶する。

−

状態記憶−取り消し

記憶したウィンドウの状態を取り消す。

−

ユーザー共通プロファイル−ダウンロード

接続先JP1/AJS3 - Managerのユーザー共通プロファイルを，JP1/AJS3 - Viewで現在ログインしているユーザーの設定情報に上書きする。

なお，同一ホストから同一JP1ユーザーで，JP1/AJS3 - Viewを別プロセスで起動している場合，最後にダウンロードしたJP1ユーザーの設定情報に上書きする。

−

ユーザー共通プロファイル−アップロード

JP1/AJS3 - Viewで現在ログインしているユーザーの設定情報を，接続先JP1/AJS3 - Managerのユーザー共通プロファイルに上書きする。

なお，複数のJP1ユーザーが，同時に同一接続先JP1/AJS3 - Managerのユーザー共通プロファイルを上書きする場合，最後にアップロードしたJP1ユーザーのユーザー設定情報を上書きする。

−

ユニット完全名を記憶※5

選択しているユニットの，スケジューラーサービス名付きのユニットの完全名をシステムクリップボードに記憶する。

（例）AJSROOT1:/GROUP1/net1

−

一覧情報を記憶※1

監視対象一覧，またはユニット詳細情報一覧で選択した部分を，CSV形式でシステムクリップボードに記憶する。

−

パスワード変更※6

ログインJP1ユーザーのパスワードを変更する。

パスワード変更

ツールの設定

Viewから起動するツールを登録する。

登録済みのツールをView側のホストで起動する。

ツールの設定

ツールの登録

JP1/AJS3のコマンドの設定

JP1/AJS3 - Viewから実行するJP1/AJS3のコマンドを登録する。

登録済みのJP1/AJS3のコマンドを実行する。

JP1/AJS3のコマンドの設定

JP1/AJS3のコマンドの登録

JP1/AJS3のコマンド実行結果

ヘルプ

目次

Webブラウザーが起動し，オンラインヘルプの目次を表示する。

−

バージョン情報

JP1/AJS3 - Viewのバージョン情報を表示する。

バージョン情報

（凡例）

−：表示されない。

注※1

複数ユニットに対して操作できます。

注※2

起動モードが互換モードのときだけ表示されます。

注※3

監視対象一覧で選択したユニットがプランニンググループの場合，配下のユニットの情報だけがユニット詳細情報一覧に表示されます。

監視対象一覧で選択したユニットがルートリモートジョブネットの場合，配下のユニットの情報はユニット詳細情報一覧に表示されません。

注※4

各ダイアログボックス，［月間カレンダー編集］ウィンドウ，［年間カレンダー編集］ウィンドウ，および［検索］ウィンドウは記憶されません。

各ウィンドウのリストエリアのカラムサイズは記憶されません。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ，［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，および［ジョブネットモニタ］ウィンドウでは，選択されている階層が記憶されますが，その他の階層の，ツリーの開閉状態は記憶されません。

各ウィンドウがアイコン化されている状態，および最大化されている状態は記憶されません。

各ウィンドウの前後位置は記憶されません。

注※5

システムクリップボードでは，最後に記憶させた情報が有効となります。

注※6

このメニューコマンドは，JP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-10以降で，かつ環境設定パラメーターCHANGEPASSWORDがyes（パスワード変更機能が有効）の場合にだけ，選択できます。

12.3.3　［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの画面遷移

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）および［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）の画面遷移について説明します。

(1)　メイン画面の画面遷移

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の画面遷移を次の図に示します。

図12‒7　［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の画面遷移

（凡例）

[図データ]：ウィンドウ

[図データ]：ダイアログボックス

[図データ]：メニュー，メニューコマンド

注※1

起動モードが標準モードの場合はメイン画面が，互換モードの場合は前回ログアウト時に表示していた画面が表示されます。

注※2

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスが表示されます。

注※3

ジョブネット，リモートジョブネット，およびマネージャージョブネットを選択している場合に表示されます。

注※4

ジョブグループなどを選択している場合に表示されます。

注※5

［リリース登録］ダイアログボックスの［リリース登録後の動作］で，［一時変更情報の一覧を開く］をチェックした場合，または［参照］ボタンをクリックした場合に表示されます。

注※6

複数の一時変更情報の再操作でエラーが発生した場合に表示されます。

注※7

［モニタ詳細−［アイコン名］］ダイアログボックスが表示されます。

注※8

［起動］タブの［機能メニューの設定］ボタンをクリックした場合に表示されます。

注※9

［全般］タブの［選択］ボタンをクリックした場合に表示されます。

注※10

［表示色の選択］ダイアログボックスで［追加］ボタンをクリックした場合に表示されます。

注※11

［表示色の選択］ダイアログボックスで［編集］ボタンをクリックした場合に表示されます。

注※12

機能メニューの［スケジュール定義］を選択している場合だけ［マンスリースケジュール − スケジュール定義確認用］ウィンドウが表示されます。

(2)　サマリー監視画面の画面遷移

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）の画面遷移を次の図に示します。

図12‒8　［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）の画面遷移

（凡例）

[図データ]：ウィンドウ

[図データ]：ダイアログボックス

[図データ]：メニュー，メニューコマンド

注※1

起動モードが標準モードまたは監視モードの場合はメイン画面が，互換モードの場合は前回ログアウト時に表示していた画面が表示されます。

注※2

複数の一時変更情報の再操作でエラーが発生した場合に表示されます。

注※3

［起動］タブの［機能メニューの設定］ボタンをクリックした場合に表示されます。

注※4

［全般］タブの［選択］ボタンをクリックした場合に表示されます。

注※5

［表示色の選択］ダイアログボックスで［追加］ボタンをクリックした場合に表示されます。

注※6

［表示色の選択］ダイアログボックスで［編集］ボタンをクリックした場合に表示されます。

注※7

監視対象一覧の［設定］ボタンをクリックした場合に表示されます。

12.3.4　［退避］ダイアログボックス

［退避］ダイアログボックスでは，ユニットの定義などの退避方法を指定します。［退避］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒9　［退避］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［同一名称のユニットの退避］

ユニットを退避する場合，同じ名称のユニットがすでに退避ボックスにあるときの退避方法を指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。［する］を選択した場合，退避ボックスにある退避ファイルを強制的に更新します。デフォルトは［しない］です。

［退避ボックス］

退避情報ディレクトリに作成した退避ボックス名が表示されます。［退避ボックス］の退避ボックス名をクリックすると，［退避ファイル］に退避ファイル名が表示されます。

［退避ファイル］

退避ボックスに格納されている退避ファイル名，ユニットの種別，およびフルパスが表示されます。

［退避ボックス名］

退避ファイルを格納する退避ボックス名を50バイト以内の文字列で指定します。また，すでに作成されている退避ボックスに退避ファイルを格納したいときは，［退避ボックス］に表示されている退避ボックス名をダブルクリックします。

［ユニットの要素］

ツリーエリアで選択したユニットの直下のユニット名と種別が一覧で表示されます。リストエリア，またはマップエリアで選択した場合は，選択したユニットだけが表示されます。

［退避の対象］

退避したいユニット名が表示されます。

［追加］ボタン

［ユニットの要素］で選択したユニットを［退避の対象］に追加します。［ユニットの要素］でユニット名を選択すると，［追加］ボタンをクリックできます。

［削除］ボタン

［退避の対象］で選択したユニットを［退避の対象］から削除します。［退避の対象］でユニット名を選択すると，［削除］ボタンをクリックできます。

注意事項

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面），または［ジョブネットエディタ］ウィンドウのツリーエリアで，下位にユニットがないユニットを選択して［退避］ダイアログボックスを表示させた場合は，［OK］ボタンをクリックできません。

リリース登録されているルートジョブネット（リリース先ジョブネット）を更新すると，ルートジョブネットが再作成されるため，リリース登録されていない状態になります。

リリース登録されているルートジョブネット（リリース先ジョブネット）の中には，次のユニットをインポートできません。

・リモートジョブネット

・起動条件

・ジョブネットコネクタ

補足事項

次に示すユーザーに限り，ユニットを退避できます。

・Administrators権限を持つユーザー

・退避するすべてのユニットの参照権限，および退避ボックスの更新権限を持つユーザー

JP1/AJS3 - ManagerのOS種別がWindowsの場合は，退避ボックス名は大文字・小文字が区別されません。JP1/AJS3 - ManagerのOS種別がUNIXの場合は，退避ボックス名は大文字・小文字が区別されます。

一つの退避ボックスに作成できる退避ファイルは，最大1,024個です。

接続するJP1/AJS3 - Managerの環境設定パラメーターAJSPRINTNETSCHPRFによって，上位ジョブネットのスケジュールに依存する指定があり，かつスケジュールルールを持つネストジョブネットのユニット定義情報を出力する場合に，次のどちらかの出力方法を指定できます。

・スケジュールルールを有効にし，上位ジョブネットのスケジュールに依存しない。

・スケジュールルールを削除し，上位ジョブネットのスケジュールに依存する。

環境設定パラメーターAJSPRINTNETSCHPRFの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2(79) AJSPRINTNETSCHPRF」を参照してください。

12.3.5　［回復］ダイアログボックス

［回復］ダイアログボックスでは，退避したユニットの定義などの回復方法を指定します。［回復］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒10　［回復］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［回復単位］

退避ファイルごとに回復するか，または退避ボックス単位で回復するかを指定します。指定できる種類は，［退避ファイル］と［退避ボックス］です。

退避ファイルごとに回復したいときは，［退避ファイル］を選択します。

退避ボックスをまとめて回復したいときは，［退避ボックス］を選択します。

デフォルトは［退避ファイル］です。

［回復先］

退避ファイルをどの位置に回復するのか指定します。指定できる種類は，［選択ユニットの直下］と［退避時と同じ位置］です。

選択しているユニットの中に回復したときは，［選択ユニットの直下］を選択します。

退避したときと同じユニットの中に回復したいときは，［退避時と同じ位置］を選択します。［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のツリーエリアでルートジョブグループを選択している場合だけ，［退避時と同じ位置］を指定できます。

デフォルトは［選択ユニットの直下］です。

［同一名称のユニットの回復］

ユニットを回復する場合，同じ名称のユニットが回復先にあるときの回復方法を指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。［する］を選択した場合，同じ名称のユニットを削除したあと，退避ファイルを回復します。デフォルトは［しない］です。

［退避ボックス］

退避情報ディレクトリに作成した退避ボックス名が表示されます。

［退避ファイル］

退避ボックスに格納されている退避ファイル名，ユニットの種別，およびフルパスが表示されます。［退避ボックス］の退避ボックス名をクリックすると退避ファイル名が表示されます。

［回復の対象］

回復したい退避ファイル名が表示されます。

［追加］ボタン

［退避ファイル］で選択した退避ファイルを［回復の対象］に追加します。［退避ファイル］で退避ファイル名を選択すると，［追加］ボタンをクリックできます。

［削除］ボタン

［回復の対象］で選択した退避ファイルを［回復の対象］から削除します。［回復の対象］で退避ファイル名を選択すると，［削除］ボタンをクリックできます。

注意事項

回復するユニットの階層構造が退避時と異なる場合，［回復先］の［退避時と同じ位置］は，指定できません。

回復先に回復するユニットと同名のリリース登録されているルートジョブネット（リリース先ジョブネット）が存在すると，ルートジョブネットが再作成されるため，リリース登録されていない状態になります。

リリース登録されているルートジョブネット（リリース先ジョブネット）の中に，次のユニットを回復することはできません。

・リモートジョブネット

・起動条件

・ジョブネットコネクタ

次の場合，ユニットを回復できません。

・退避ボックス，および退避ファイルの両方に参照権限がない場合

・回復先のユニットに更新権限がない場合

・回復先のユニットがない場合

・ジョブネットの下位にジョブグループを回復するなど，定義ができない場合

・階層構造の最大ネスト数が30を超える場合

・実行登録中のルートジョブネットを回復する場合

・実行登録中のルートジョブネットが下位にあるジョブグループを回復する場合

・サスペンド状態のルートジョブネットを回復する場合

・サスペンド状態のルートジョブネットが下位にあるジョブグループを回復する場合

・サスペンド状態のルートジョブネットの下位にある実行中のユニットを回復する場合

・退避ファイルに記憶されたユニット定義内容が不正である場合

・ホストリンクジョブネットをジョブグループの直下，またはリモートジョブネットの下位に回復する場合

・ユニットをホストリンクジョブネットの下位に回復する場合

・回復するユニットの世代数が，回復先のスケジューラーサービスに設定された保存世代数の最大値を超えている場合

12.3.6　［パッケージ］ダイアログボックス

［パッケージ］ダイアログボックスでは，ユニット定義情報，およびカレンダー情報をパッケージングします。パッケージングしたユニット定義情報，およびカレンダー情報をオブジェクトと呼びます。オブジェクトは，JP1/NETM/DMで配布したり，登録したりできます。［パッケージ］をクリックすると，パッケージングが実行されます。

［パッケージ］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒11　［パッケージ］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ユニット名］

パッケージングするユニット名が表示されます。この項目は編集できません。

［キャビネット名］

パッケージングするキャビネット名を32バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。指定できない文字は，「−（ハイフン）」，「_（アンダーバー）」以外の記号と空白文字です。

［キャビネット識別ID］

キャビネットを識別するためのIDを2バイトの文字列で指定します。指定できる文字は，A〜Z（大文字の英字）と0〜9（アラビア数字）です。指定された値が2バイトに満たない場合は，2バイトになるまで，左側に0を付けます。デフォルトは空白です。

［パッケージ名］

パッケージ名を50バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，パッケージングするユニット名です。

なお，次の文字列は指定できません。

（

）

，（コンマ）

：（コロン）

；（セミコロン）

＝

/

¥

空白文字

これらの指定できない文字がデフォルトで使用されていた場合，変更する必要があります。

［パッケージ名識別ID］

パッケージを識別するためのIDを44バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，A〜Z（大文字の英字），0〜9（アラビア数字），「−（ハイフン）」，および「_（アンダーバー）」です。一つのキャビネットに対して256個のIDを指定できます。デフォルトは，日時を含むユニークなIDです。

［バージョン情報］

パッケージのバージョンリビジョンを6バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，A〜Z（大文字の英字）と0〜9（アラビア数字）です。デフォルトは「000000」です。

［世代番号］

パッケージの世代番号を4バイトの文字列で指定します。指定できる文字は，A〜Z（大文字の英字）と0〜9（アラビア数字）です。指定された値が4バイトに満たない場合は，4バイトになるまで，左側に0を付けます。デフォルトは「0000」です。

［パッケージ対象］

パッケージングする対象を指定します。デフォルトはチェックされていません。カレンダー情報だけをパッケージングする場合は，［カレンダーのみをパッケージする］をチェックします。ジョブグループの場合に限りチェックできます。

［インポート先］

インポート先を961バイト以内の文字列で指定します。インポート先とは，パッケージされたユニットをインポートする，ユニットの完全名です。デフォルトは，パッケージングするユニットの上位ユニットの完全名です。

なお，次の文字列は指定できません。

（

）

，（コンマ）

；（セミコロン）

＝

空白文字

［ユニットが存在する場合］

インポート先にユニットがある場合，ユニットの情報を上書きするかどうかを指定します。指定できる種類は，［上書きする］と［上書きしない］です。デフォルトは［上書きしない］です。［パッケージ対象］で［カレンダーのみパッケージ］をチェックした場合は，指定できません。

［実行結果］

［パッケージ］ボタンをクリックすると，パッケージングの実行結果が表示されます。

［パッケージ］ボタン

パッケージングを実行します。実行後，結果が［実行結果］に表示されます。

注意事項

パッケージングするユニットの完全名に記号が使用されている場合，パッケージングできないことがあります。

パッケージング実行ホストとパッケージ登録ホストの文字コード種別が異なる場合には，［パッケージ名］には日本語を使用しないでください。日本語を使用した場合，文字化けが発生します。

文字コードの異なる環境に配布する場合には，ユニット名などに日本語を使用しているユニットは配布しないでください。配布した場合は，文字化けします。

Windowsで作成したパッケージはWindowsに，UNIXで作成したパッケージはUNIXにしか配布できません。

次の場合，パッケージングしたユニットを配布すると，配布は正常終了しますが，配布先には正しく配布されません。

・同一名称のユニットを配布するときに，配布先のユニットが実行登録中である場合

・同一名称のユニットを配布するときに，配布先のユニットの下位に実行登録中のユニットがある場合

・実行登録中のユニットの下位に配布する場合

・同一名称のユニットを配布するときに，配布先のユニットがサスペンド状態である場合

・サスペンド状態のユニットの下位に配布する場合

パッケージングの実行時に次のメッセージが表示された場合，JP1/NETM/DM連携時のセットアップが完了していません。

'dmjppac' は，内部コマンドまたは外部コマンド，操作可能なプログラムまたはバッチファイルとして認識されていません。

この場合，環境変数PATHの値に，「JP1/NETM/DM Clientのインストール先フォルダ¥bin」を追加してください。JP1/NETM/DM連携時のセットアップについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　12.2 JP1/NETM/DM連携時のセットアップ」を参照してください。

連携しているJP1/NETM/DM Managerが08-10以降で，かつJP1/Baseのユーザー管理機能を利用している場合は，ユニット定義情報およびカレンダー情報をパッケージングできません。パッケージングする場合は，JP1/Baseのユーザー管理機能を利用しないJP1/NETM/DM Managerと連携してください。

UTF-8環境でユニット名などに指定できる文字数を変更するための設定をしている場合，［パッケージ名］のデフォルトが51バイト以上の文字列になることがあります。この状態で［パッケージ］ボタンをクリックすると，パッケージングに失敗します。この場合，［パッケージ名］を50バイト以内の文字列に変更してから，再度［パッケージ］ボタンをクリックしてください。

UTF-8環境でユニット名などに指定できる文字数を変更するための設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.1.10 UTF-8環境でユニット名などに指定できる文字数を変更するための設定」を参照してください。

12.3.7　［詳細定義−［ジョブグループ］］ダイアログボックス

［詳細定義−［ジョブグループ］］ダイアログボックスでは，ジョブグループの詳細を定義します。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒12　［詳細定義−［ジョブグループ］］ダイアログボックスの共通の表示項目

表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

ジョブグループでは指定できません。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［ジョブグループ］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒13　［詳細定義−［ジョブグループ］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［基準日指定］

基準日の指定方法を指定します。基準日とは，月の開始日となる日のことです。デフォルトは［なし］です。指定方法を次に示します。

［日付指定］

基準日を日付で指定する場合に選択します。［基準日（日付指定）］に「何日」という形式で指定できます。

［曜日指定］

基準日を曜日で指定する場合に選択します。［基準日（曜日指定）］に「第何週の何曜日」という形式で指定できます。

［なし］

上位ジョブグループに定義された基準日を使用する場合に選択します。

上位のすべてのジョブグループに基準日が指定されていない場合は，基準日として「1」が仮定されます。

［基準日（日付指定）］

基準日を日付で指定します。［基準日指定］で［日付指定］を選択した場合に指定できます。指定できる値は，1〜31です。デフォルトは空白です。

［基準日（曜日指定）］

基準日を曜日で指定します。［基準日指定］で［曜日指定］を選択した場合に指定できます。指定できる値は，1〜5および日曜日〜土曜日です。デフォルトは「第1 日曜日」です。

補足事項

基準日とは，月の開始日となる日のことです。

例えば，基準日を日付指定で「21日」とした場合は，21日が月の開始日となり，「21日〜翌月の20日」を1か月とします。

［月区分］

指定した基準日からの1か月を，当月扱いとするか，翌月扱いとするかを指定します。［基準日指定］で［日付指定］，または［曜日指定］を選択した場合に指定できます。デフォルトは［なし］です。指定できる区分を次に示します。

［当月］

基準日からの1か月を当月扱いとします。

［翌月］

基準日からの1か月を翌月扱いとします。

［なし］

上位ジョブグループの月区分を使用します。

上位のすべてのジョブグループに月区分が指定されていない場合は，［当月］が仮定されます。

［基準時刻設定］

基準時刻を設定するかどうかを指定します。基準時刻とは，1日の始まりとなる時刻です。デフォルトは［しない］です。

［する］

基準時刻を設定する場合に選択します。［基準時刻］に「何時何分」の形式で指定できます。

［しない］

上位ジョブグループの基準時刻設定を使用する場合に選択します。上位のすべてのジョブグループに基準時刻設定が指定されていない場合，基準時刻として「0時0分」が仮定されます。

［基準時刻］

基準時刻を時分で指定します。［基準時刻設定］で［する］を選択している場合に指定できます。指定できる値は，［時］が0〜23で，［分］が0〜59です。デフォルトは空白です。

例えば，「8時0分」と指定すると「8時0分〜翌日の7時59分」を1日とします。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［ジョブグループ］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒14　［詳細定義−［ジョブグループ］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ジョブグループでは選択できません。

［種別］

ジョブグループでは選択できません。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

12.3.8　［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ルートジョブネット用）

［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ルートジョブネット用）では，ルートジョブネットの詳細を定義します。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒15　［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ルートジョブネット用）の共通の表示項目

共通する表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

ジョブを実行させたい実行エージェント名，または実行エージェントグループ名を255バイト以内の文字列で指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降の場合は，マクロ変数を使用できます。この値を省略した場合は，デフォルト実行エージェントが仮定されます。

なお，ジョブネット中のジョブの実行エージェントを省略した場合，この値が使用されます。

実行エージェントについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.1.1 実行エージェント」を参照してください。

注意事項

ジョブネット配下のジョブの［実行先サービス］で，［キューレス］を選択している場合は，実行ホスト名を指定してください。

Excelのセルをコピーして貼り付けると，入力した文字の最後に半角スペースが挿入される場合があります。半角スペースが挿入された場合，削除してください。

この項目は，JP1/AJS - Viewまたは接続先のJP1/AJS - Managerのバージョンが09-50より前の場合，テキストボックスで表示されます。

上記以外の場合，コンボボックスで表示され，その中から選択できます。コンボボックスに直接入力することもできます。コンボボックスに表示されるリストの内容は，実行エージェントプロファイルの有効／無効，および実行エージェントプロファイルに設定されている内容によって異なります。

実行エージェントプロファイルが無効になっている場合

リストは表示されません。

実行エージェントプロファイルが有効になっている場合

指定するジョブネットが実行エージェントプロファイルに設定されている

リストには，指定するジョブネットに許可する実行エージェントが表示されます。

指定するジョブネットが実行エージェントプロファイルに設定されていない

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていれば，上位ユニットに許可する実行エージェントがリストに表示されます。

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていなければ，リストは表示されません。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ルートジョブネット用）の［定義］タブを次の図に示します。

図12‒16　［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ルートジョブネット用）の［定義］タブ

表示項目について説明します。

［多重起動］

複数のジョブネットを同時に実行するかどうかを選択します。指定できる種類は，［不可能］と［可能］です。デフォルトは［不可能］です。［可能］を選択した場合，［属性］タブの［保留］で，［前回異常時だけ保留］および［前回異常警告時だけ保留］を指定できません。

［保存世代数］

何回分の実行結果ログを保存するか指定します。指定できる値は，1〜99です。デフォルトは1です。ただし，環境設定パラメーターで最大保存世代数を設定すると，最大999まで拡張できます。環境設定パラメーターMAXSAVEGENの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2(78) MAXSAVEGEN」を参照してください。

なお，実行登録済みのルートジョブネットに対して保存世代数を減らす場合，［OK］ボタンをクリックすると，保存世代数を変更するかどうかの確認メッセージ「KAVV430-Q 実行登録済みのジョブネットの保存世代数が減らされています。減らされる世代数が多い場合，ジョブネットの次回実行開始時や次回起動条件成立時の実行性能に影響を及ぼすおそれがあります。このまま設定してもよろしいですか？」が表示されます。

［優先順位］

ジョブの優先順位を指定します。指定できる値は，［なし］，および［1］〜［5］です。優先度が最も高いのは，［5］です。デフォルトは［なし］です。ジョブの優先順位を［なし］に設定して，そのジョブの上位ネストジョブネットの優先順位を［なし］に設定した場合に，この指定が使用されます。ジョブおよびすべての上位ジョブネットの優先順位を［なし］に設定すると，ジョブの優先順位は環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYで設定された値が仮定されます。ただし，UNIXの場合，マッピングした結果のジョブの実行ユーザーがroot以外の場合，［4］または［5］を指定すると，ジョブ実行時に権限エラーになります。

［打ち切り時間］

実行登録したルートジョブネットが実行開始予定日時を過ぎても実行されなかった場合，どのくらいの時間が経過したときに，繰り越し未実行状態にするかを選択します。打ち切り時間の指定は，実行登録の方法に関係なく有効です。即時実行登録の場合は，登録をした日時を実行開始予定日時として扱います。デフォルトは［システム設定に従う］です。

指定できる方法を次に示します。

［システム設定に従う］

環境設定パラメーターEXECDEFERの設定どおりにジョブネットを実行します。

［1日］

実行開始予定日時を1日過ぎた場合，ジョブネットを繰り越し未実行状態にします。

［2日］

実行開始予定日時を2日過ぎた場合，ジョブネットを繰り越し未実行状態にします。

［無制限］

保留解除待ち，イベント待ち，または実行待ち状態を無制限に続けます。

［スケジューリング方式］

ジョブネットを実行したときに，終了時刻が次の世代の開始予定時刻を過ぎてしまった場合の処理方法を指定します。デフォルトは［スケジュールスキップ］です。指定できる方法を次に示します。

［スケジュールスキップ］

開始予定時刻が重なってしまったジョブネットの実行予定をスキップし，開始予定時刻が重ならない次の世代のジョブネットを実行します。

［多重スケジュール］

前の世代のジョブネットが終了するのを待ち，終了と同時に次の世代のジョブネットを実行します。［多重起動］で［可能］を選択している場合は，前の世代のジョブネットが終了するのを待たないで，次の世代の開始予定時刻になったらジョブネットを実行します。

［ジョブネット監視］

ジョブネットの終了遅延監視をジョブネットの実行時間で行う場合，［実行所要時間］にチェックをして，ジョブネットの実行所要時間を分単位で指定します。設定できる値は，1〜2,879です。デフォルトでは［実行所要時間］にチェックはありません。

［実行順序制御］

ルートジョブネットの実行順序を制御するかどうかを選択します。

［する］

ルートジョブネットの実行順序を制御するためにジョブネットコネクタと接続します。

［する］を選択すると，［ジョブネットコネクタ名］および［実行順序制御方式］が活性化されます。

［しない］

ルートジョブネットの実行順序を制御しません。

デフォルトは［しない］です。

［接続範囲］

ジョブネットコネクタとの接続範囲を指定します。デフォルトは［同一サービス］です。

［同一サービス］

同一スケジューラーサービス内のジョブネットコネクタと接続する場合に指定します。

［別サービス］

異なるスケジューラーサービスのジョブネットコネクタと接続する場合に指定します。この項目を指定すると，［接続ホスト名］および［接続サービス名］を入力できるようになります。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。

［接続ホスト名］

接続するジョブネットコネクタが定義されているホストのホスト名を255バイト以内の文字列で指定します。

［実行順序制御］で［する］を選択し，かつ［接続範囲］で［別サービス］を選択した場合に指定できます。

［実行順序制御］で［しない］を選択した場合，または［接続範囲］で［同一サービス］を選択した場合は指定できません。

デフォルトは空白です。

半角スペース，タブ，および改行文字は指定できません。

なお，ジョブネットコネクタが別スケジューラーサービスでも，同一ホストの場合は省略できます。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。

［接続サービス名］

接続するジョブネットコネクタが定義されているスケジューラーサービスのスケジューラーサービス名を30バイト以内の文字列で指定します。

［実行順序制御］で［する］を選択し，かつ［接続範囲］で［別サービス］を選択した場合は必ず指定します。

［実行順序制御］で［しない］を選択した場合，または［接続範囲］で［同一サービス］を選択した場合は指定できません。

デフォルトは空白です。

指定できる文字は，半角英数字，および記号（! # $ % + @ - . _）です。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。

［ジョブネットコネクタ名］

接続するジョブネットコネクタのユニット完全名を930バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

なお，次のようなユニット名を指定した場合はエラーになります。

「/（スラント）」で始まっていない

「/」と「/」の間が30バイトを超えている個所がある※

「/」で終了している

注※

［接続範囲］に［別サービス］を指定している場合はエラーになりません。

この項目は，［実行順序制御］で［する］を選択すると活性化されます。

［実行順序制御方式］

このジョブネットを実行する際に，ジョブネットコネクタと開始時刻の同期を取るかどうかを選択します。

［同期］

ジョブネットコネクタと開始時刻の同期を取り，ジョブネットコネクタが実行されるまでこのルートジョブネットの実行開始を待ちます。

［非同期］

ジョブネットコネクタの実行を待たないで，このルートジョブネットの実行を開始します。

デフォルトは［非同期］です。

この項目は，［実行順序制御］で［する］を選択すると活性化されます。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ルートジョブネット用）の［属性］タブを次の図に示します。

図12‒17　［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ルートジョブネット用）の［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。デフォルトは［しない］です。指定できる保留方法を次に示します。

［しない］

ルートジョブネットを保留状態にしません。

［前回異常時だけ保留］

ルートジョブネットの前回終了結果が「異常検出終了」，「繰り越し未実行」，「順序不正」，「中断」，または「強制終了」のときに保留状態にします。［定義］タブの［多重起動］で［可能］を選択している場合は指定できません。

［前回異常警告時だけ保留］

ルートジョブネットの前回終了結果が「異常検出終了」，「警告検出終了」，「繰り越し未実行」，「順序不正」，「中断」，または「強制終了」のときに保留状態にします。［定義］タブの［多重起動］で［可能］を選択している場合は指定できません。

［する］

ルートジョブネットを保留状態にします。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。ルートジョブネットでは［通常］を指定してください。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

12.3.9　［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ネストジョブネット用）

［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ネストジョブネット用）では，ネストジョブネットの詳細を定義します。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒18　［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ネストジョブネット用）の共通の表示項目

共通する表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

ジョブを実行させたい実行エージェント名，または実行エージェントグループ名を255バイト以内の文字列で指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降の場合は，マクロ変数を使用できます。ジョブネット中のジョブの実行エージェントを省略した場合，この値が使用されます。さらに，この値も省略した場合は，上位のジョブネットの値が仮定されます。

実行エージェントについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.1.1 実行エージェント」を参照してください。

注意事項

ジョブネット配下のジョブの［実行先サービス］で，［キューレス］を選択している場合は，実行ホスト名を指定してください。

Excelのセルをコピーして貼り付けると，入力した文字の最後に半角スペースが挿入される場合があります。半角スペースが挿入された場合，削除してください。

この項目は，次のどちらかに該当する場合，テキストボックスで表示されます。

JP1/AJS - Viewまたは接続先のJP1/AJS - Managerのバージョンが09-50より前

リモートジョブネット配下のユニットの定義

上記以外の場合，コンボボックスで表示され，その中から選択できます。コンボボックスに直接入力することもできます。コンボボックスに表示されるリストの内容は，実行エージェントプロファイルの有効／無効，および実行エージェントプロファイルに設定されている内容によって異なります。

実行エージェントプロファイルが無効になっている場合

リストは表示されません。

実行エージェントプロファイルが有効になっている場合

指定するジョブネットが実行エージェントプロファイルに設定されている

リストには，指定するジョブネットに許可する実行エージェントが表示されます。

指定するジョブネットが実行エージェントプロファイルに設定されていない

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていれば，上位ユニットに許可する実行エージェントがリストに表示されます。

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていなければ，リストは表示されません。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ネストジョブネット用）の［定義］タブを次の図に示します。

図12‒19　［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ネストジョブネット用）の［定義］タブ

表示項目について説明します。

［優先順位］

ジョブの優先順位を指定します。指定できる値は，［なし］，および［1］〜［5］です。優先度が最も高いのは，［5］です。デフォルトは［なし］です。優先順位を［なし］に設定した場合，上位ジョブネットの優先順位に依存します。ジョブネット中のジョブの優先順位を［なし］に設定した場合，この値が使用されます。最上位までのすべての上位ジョブネットの優先順位が［なし］に設定されていると，ジョブの優先順位は環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYで設定された値が仮定されます。ただし，UNIXの場合，マッピングした結果のジョブの実行ユーザーがroot以外の場合，［4］または［5］を指定すると，ジョブ実行時に権限エラーになります。

［ジョブネット監視］

ジョブネットの終了遅延監視をジョブネットの実行時間で行う場合，［実行所要時間］にチェックをして，ジョブネットの実行所要時間を分単位で指定します。設定できる値は，1〜2,879です。デフォルトでは［実行所要時間］にチェックはありません。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ネストジョブネット用）の［属性］タブを次の図に示します。

図12‒20　［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ネストジョブネット用）の［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

12.3.10　［詳細定義−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ルートリモートジョブネット用）

［詳細定義−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ルートリモートジョブネット用）では，ルートリモートジョブネットの詳細を定義します。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒21　［詳細定義−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ルートリモートジョブネット用）の共通の表示項目

共通する表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

ジョブを実行させたい実行エージェント名，または実行エージェントグループ名を255バイト以内の文字列で指定します。ここで指定する実行エージェント名，または実行エージェントグループ名は，［実行マネージャー］に指定したJP1/AJS3 - Managerにあらかじめ定義しておく必要があります。

リモートジョブネットに実行エージェントを指定しているかどうか，およびリモートジョブネット中のジョブに実行エージェントを指定しているかどうかによって，ジョブ定義に適用される実行エージェントの値が異なります。

それぞれに適用される値を次の表に示します。

表12‒10　ジョブ定義に適用される実行エージェントの値

リモートジョブネット中のジョブの実行エージェントの指定

あり

なし

リモートジョブネットの実行エージェントの指定

あり

ジョブに指定した実行エージェント名

リモートジョブネットに指定した実行エージェント名

なし

ジョブに指定した実行エージェント名

［実行マネージャー］に指定したJP1/AJS3 - Manager上のデフォルト実行エージェント名

実行エージェントについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.1.1 実行エージェント」を参照してください。

注意事項

ジョブネット配下のジョブの［実行先サービス］で，［キューレス］を選択している場合は，実行ホスト名を指定してください。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ルートリモートジョブネット用）の［定義］タブを次の図に示します。

図12‒22　［詳細定義−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ルートリモートジョブネット用）の［定義］タブ

表示項目について説明します。

［多重起動］

複数のジョブネットを同時に実行するかどうかを選択します。指定できる種類は，［不可能］と［可能］です。デフォルトは［不可能］です。［可能］を選択した場合，［属性］タブの［保留］で，［前回異常時だけ保留］，および［前回異常警告時だけ保留］を指定できません。

［保存世代数］

何回分の実行結果ログを保存するか指定します。指定できる値は，1〜99です。デフォルトは1です。ただし，環境設定パラメーターで最大保存世代数を設定すると，999まで拡張できます。環境設定パラメーターMAXSAVEGENの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2(78) MAXSAVEGEN」を参照してください。

［実行マネージャー］

ルートリモートジョブネットを転送して実行するJP1/AJS3 - Managerのホスト名を255バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

リモートジョブネットを実行するスケジューラーサービスは，転送先ホストのJP1/AJS3 - Managerの環境設定パラメーターREMNETSERVICENAMEの設定に従います。

［優先順位］

ジョブの優先順位を指定します。指定できる値は，［なし］，および［1］〜［5］です。優先度が最も高いのは，［5］です。デフォルトは［なし］です。優先順位を［なし］に設定した場合，ジョブの優先順位は環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYで設定された値が仮定されます。ただし，UNIXの場合，マッピングした結果のジョブの実行ユーザーがroot以外の場合，［4］または［5］を指定すると，ジョブ実行時に権限エラーになります。

［打ち切り時間］

実行登録したルートリモートジョブネットが実行開始予定日時を過ぎても実行されなかった場合，どのくらいの時間が経過したときに，繰り越し未実行状態にするかを選択します。打ち切り時間の指定は，実行登録の方法に関係なく有効です。即時実行登録の場合は，登録をした日時を実行開始予定日時として扱います。デフォルトは［システム設定に従う］です。

指定できる方法を次に示します。

［システム設定に従う］

環境設定パラメーターEXECDEFERの設定どおりにジョブネットを実行します。

［1日］

実行開始予定日時を1日過ぎた場合，リモートジョブネットを繰り越し未実行状態にします。

［2日］

実行開始予定日時を2日過ぎた場合，リモートジョブネットを繰り越し未実行状態にします。

［無制限］

保留解除，イベント，または実行待ち状態を無制限に待ち続けます。

［スケジューリング方式］

ジョブネットを実行したときに，終了時刻が次の世代の開始予定時刻を過ぎてしまった場合の処理方法を指定します。デフォルトは［スケジュールスキップ］です。指定できる方法を次に示します。

［スケジュールスキップ］

開始予定時刻が重なってしまったジョブネットの実行予定をスキップし，開始予定時刻が重ならない次の世代のジョブネットを実行します。

［多重スケジュール］

前の世代のジョブネットが終了するのを待ち，終了と同時に次の世代のジョブネットを実行します。［多重起動］で［可能］を選択している場合は，前の世代のジョブネットが終了するのを待たずに，次の世代の開始予定時刻になったらジョブネットを実行します。

［ジョブネット監視］

ジョブネットの実行所要時間による終了遅延監視をする場合，［実行所要時間］にチェックをして，ジョブネットの実行所要時間を分単位で指定します。設定できる値は，1〜2,879です。デフォルトでは［実行所要時間］にチェックはありません。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ルートリモートジョブネット用）の［属性］タブを次の図に示します。

図12‒23　［詳細定義−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ルートリモートジョブネット用）の［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。デフォルトは［しない］です。指定できる保留方法を次に示します。

［しない］

リモートジョブネットを保留状態にしません。

［前回異常時だけ保留］

リモートジョブネットの前回終了結果が「異常検出終了」，「繰り越し未実行」，「順序不正」，「中断」，または「強制終了」のときに保留状態にします。［定義］タブの［多重起動］で［可能］を選択している場合は指定できません。

［前回異常警告時だけ保留］

リモートジョブネットの前回終了結果が「異常検出終了」，「警告検出終了」，「繰り越し未実行」，「順序不正」，「中断」，または「強制終了」のときに保留状態にします。［定義］タブの［多重起動］で［可能］を選択している場合は指定できません。

［する］

リモートジョブネットを保留状態にします。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

12.3.11　［詳細定義−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ネストリモートジョブネット用）

［詳細定義−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ネストリモートジョブネット用）では，ネストリモートジョブネットの詳細を定義します。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒24　［詳細定義−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ネストリモートジョブネット用）の共通の表示項目

共通する表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

ジョブを実行させたい実行エージェント名，または実行エージェントグループ名を255バイト以内の文字列で指定します。ここで指定する実行エージェント名，または実行エージェントグループ名は，［実行マネージャー］に指定したJP1/AJS3 - Managerにあらかじめ定義しておく必要があります。

リモートジョブネットに実行エージェントを指定しているかどうか，およびリモートジョブネット中のジョブに実行エージェントを指定しているかどうかによって，ジョブ定義に適用される実行エージェントの値が異なります。

それぞれに適用される値を次の表に示します。

表12‒11　ジョブ定義に適用される実行エージェントの値

リモートジョブネット中のジョブの実行エージェントの指定

あり

なし

リモートジョブネットの実行エージェントの指定

あり

ジョブに指定した実行エージェント名

リモートジョブネットに指定した実行エージェント名

なし

ジョブに指定した実行エージェント名

［実行マネージャー］に指定したJP1/AJS3 - Manager上のデフォルト実行エージェント名

実行エージェントについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.1.1 実行エージェント」を参照してください。

注意事項

ジョブネット配下のジョブの［実行先サービス］で，［キューレス］を選択している場合は，実行ホスト名を指定してください。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ネストリモートジョブネット用）の［定義］タブを次の図に示します。

図12‒25　［詳細定義−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ネストリモートジョブネット用）の［定義］タブ

表示項目について説明します。

［実行マネージャー］

ネストリモートジョブネットを転送して実行するJP1/AJS3 - Managerのホスト名を255バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

リモートジョブネットを実行するスケジューラーサービスは，転送先ホストのJP1/AJS3 - Managerの環境設定パラメーターREMNETSERVICENAMEの設定に従います。

［優先順位］

ジョブの優先順位を指定します。指定できる値は，［なし］，および［1］〜［5］です。優先度が最も高いのは，［5］です。デフォルトは［なし］です。優先順位を［なし］に設定した場合，上位ジョブネットの優先順位に依存します。ジョブネット中のジョブの優先順位を［なし］に設定した場合，この値が使用されます。最上位までのすべての上位ジョブネットの優先順位が［なし］に設定されていると，ジョブの優先順位は環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYで設定された値が仮定されます。ただし，UNIXの場合，マッピングした結果のジョブの実行ユーザーがroot以外の場合，［4］または［5］を指定すると，ジョブ実行時に権限エラーになります。

［ジョブネット監視］

ジョブネットの実行所要時間による終了遅延監視をする場合，［実行所要時間］にチェックをして，ジョブネットの実行所要時間を分単位で指定します。設定できる値は，1〜2,879です。デフォルトでは［実行所要時間］にチェックはありません。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ネストリモートジョブネット用）の［属性］タブを次の図に示します。

図12‒26　［詳細定義−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ネストリモートジョブネット用）の［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

12.3.12　［詳細定義−［マネージャジョブグループ］］ダイアログボックス

［詳細定義−［マネージャジョブグループ］］ダイアログボックスでは，マネージャージョブグループの詳細を定義します。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒27　［詳細定義−［マネージャジョブグループ］］ダイアログボックスの共通の表示項目

共通する表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

マネージャージョブグループでは指定できません。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［マネージャジョブグループ］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒28　［詳細定義−［マネージャジョブグループ］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［参照先ホスト］

参照するJP1/AJS3 - Managerのホスト名を255バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［参照先ユニット名］

参照するJP1/AJS3 - Managerにあるユニット名を961バイト以内の文字列で指定します。参照先ユニット名は，完全名で指定してください。デフォルトは空白です。

（例）

AJSROOT1：/GROUP/GROUP1

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［マネージャジョブグループ］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒29　［詳細定義−［マネージャジョブグループ］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

マネージャージョブグループでは選択できません。

［種別］

マネージャージョブグループでは選択できません。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

12.3.13　［詳細定義−［マネージャジョブネット］］ダイアログボックス

［詳細定義−［マネージャジョブネット］］ダイアログボックスでは，マネージャージョブネットの詳細を定義します。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒30　［詳細定義−［マネージャジョブネット］］ダイアログボックスの共通の表示項目

共通する表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

マネージャージョブネットでは指定できません。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［マネージャジョブネット］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒31　［詳細定義−［マネージャジョブネット］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［参照先ホスト］

参照するJP1/AJS3 - Managerのホスト名を255バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［参照先ユニット名］

参照するJP1/AJS3 - Managerにあるユニット名を961バイト以内の文字列で指定します。参照先ユニット名は，完全名で指定してください。デフォルトは空白です。

（例）

AJSROOT1：/GROUP/NET

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［マネージャジョブネット］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒32　［詳細定義−［マネージャジョブネット］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

マネージャージョブネットでは選択できません。

［種別］

マネージャージョブネットでは選択できません。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

12.3.14　［詳細定義−［プランニンググループ］］ダイアログボックス

［詳細定義−［プランニンググループ］］ダイアログボックスでは，プランニンググループの詳細を定義します。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒33　［詳細定義−［プランニンググループ］］ダイアログボックスの共通の表示項目

表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

プランニンググループでは指定できません。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［プランニンググループ］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒34　［詳細定義−［プランニンググループ］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［基準日指定］

基準日の指定方法を指定します。基準日とは，月の開始日となる日のことです。デフォルトは［なし］です。指定方法を次に示します。

［日付指定］

基準日を日付で指定する場合に選択します。［基準日（日付指定）］に「何日」という形式で指定できます。

［曜日指定］

基準日を曜日で指定する場合に選択します。［基準日（曜日指定）］に「第何週の何曜日」という形式で指定できます。

［なし］

上位ジョブグループに定義された基準日を使用する場合に選択します。

上位のジョブグループに基準日が指定されていない場合は，基準日として「1」が仮定されます。

［基準日（日付指定）］

基準日を日付で指定します。［基準日指定］で［日付指定］を選択した場合に指定できます。指定できる値は，1〜31です。デフォルトは空白です。

［基準日（曜日指定）］

基準日を曜日で指定します。［基準日指定］で［曜日指定］を選択した場合に指定できます。指定できる値は，1〜5および日曜日〜土曜日です。デフォルトは「第1 日曜日」です。

補足事項

基準日とは，月の開始日となる日のことです。

例えば，基準日を日付指定で「21日」とした場合は，21日が月の開始日となり，「21日〜翌月の20日」を1か月とします。

［月区分］

指定した基準日からの1か月を，当月扱いとするか，翌月扱いとするかを指定します。［基準日指定］で［日付指定］，または［曜日指定］を選択した場合に指定できます。デフォルトは［なし］です。指定できる区分を次に示します。

［当月］

基準日からの1か月を当月扱いとします。

［翌月］

基準日からの1か月を翌月扱いとします。

［なし］

上位ジョブグループの月区分を使用します。

上位のジョブグループに月区分が指定されていない場合は，［当月］が仮定されます。

［基準時刻設定］

基準時刻を設定するかどうかを指定します。基準時刻とは，1日の始まりとなる時刻です。デフォルトは［しない］です。

［する］

基準時刻を設定する場合に選択します。［基準時刻］に「何時何分」の形式で指定できます。

［しない］

基準時刻を設定しない場合に選択します。この場合，基準時刻として「0時0分」が仮定されます。

［基準時刻］

基準時刻を時分で指定します。［基準時刻設定］で［する］を選択している場合に指定できます。指定できる値は，［時］が0〜23で，［分］が0〜59です。デフォルトは空白です。

例えば，「8時0分」と指定すると「8時0分〜翌日の7時59分」を1日とします。

［実行順序制御］

このプランニンググループ直下のルートジョブネットの実行順序を制御するかどうかを選択します。

［する］

このプランニンググループ直下のルートジョブネットの実行順序を制御するために，ジョブネットコネクタと接続します。

［する］を選択すると，［ジョブネットコネクタ名］および［実行順序制御方式］が活性化されます。

［しない］

ルートジョブネットの実行順序を制御しません。

デフォルトは［しない］です。

［接続範囲］

ジョブネットコネクタとの接続範囲を指定します。デフォルトは［同一サービス］です。

［同一サービス］

同一スケジューラーサービス内のジョブネットコネクタと接続する場合に指定します。

［別サービス］

異なるスケジューラーサービスのジョブネットコネクタと接続する場合に指定します。この項目を指定すると，［接続ホスト名］および［接続サービス名］を入力できるようになります。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。

［接続ホスト名］

接続するジョブネットコネクタが定義されているホストのホスト名を255バイト以内の文字列で指定します。

［実行順序制御］で［する］を選択し，かつ［接続範囲］で［別サービス］を選択した場合に指定できます。

［実行順序制御］で［しない］を選択した場合，または［接続範囲］で［同一サービス］を選択した場合は指定できません。

デフォルトは空白です。

半角スペース，タブ，および改行文字は指定できません。

なお，ジョブネットコネクタが別スケジューラーサービスでも，同一ホストの場合は省略できます。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。

［接続サービス名］

接続するジョブネットコネクタが定義されているスケジューラーサービスのスケジューラーサービス名を30バイト以内の文字列で指定します。

［実行順序制御］で［する］を選択し，かつ［接続範囲］で［別サービス］を選択した場合は必ず指定します。

［実行順序制御］で［しない］を選択した場合，または［接続範囲］で［同一サービス］を選択した場合は指定できません。

デフォルトは空白です。

指定できる文字は，半角英数字，および記号（! # $ % + @ - . _）です。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。

［ジョブネットコネクタ名］

接続するジョブネットコネクタのユニット完全名を930バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

なお，次のようなユニット名を指定した場合はエラーになります。

「/（スラント）」で始まっていない

「/」と「/」の間が30バイトを超えている個所がある※

「/」で終了している

注※

［接続範囲］に［別サービス］を指定している場合はエラーになりません。

この項目は，［実行順序制御］で［する］を選択すると活性化されます。

［実行順序制御方式］

このプランニンググループを実行する際に，ジョブネットコネクタと開始時刻の同期を取るかどうかを選択します。

［同期］

ジョブネットコネクタと開始時刻の同期を取り，ジョブネットコネクタが実行されるまでこのプランニンググループの実行開始を待ちます。

［非同期］

ジョブネットコネクタの実行を待たないで，このプランニンググループの実行を開始します。

デフォルトは［非同期］です。

この項目は，［実行順序制御］で［する］を選択すると活性化されます。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［プランニンググループ］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒35　［詳細定義−［プランニンググループ］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

プランニンググループでは選択できません。

［種別］

プランニンググループでは選択できません。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

12.3.15　［ユニット名入力］ダイアログボックス

［ユニット名入力］ダイアログボックスでは，貼り付け時，同じユニット名がある場合，新しいユニット名を入力します。複数のユニットを貼り付けるときは，ユニット名が自動生成されるため，このダイアログボックスは表示されません。［ユニット名入力］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒36　［ユニット名入力］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ユニット名］

新しいユニット名を30バイト以内の文字列で入力します。デフォルトは，コピーをしたユニットのユニット名です。

12.3.16　［スケジュールの設定］ダイアログボックス

［スケジュールの設定］ダイアログボックスでは，ジョブネットのスケジュール情報を編集します。［スケジュールの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒37　［スケジュールの設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ジョブネット名］

スケジュール情報を編集するジョブネット名が表示されます。

［スケジュールルール一覧］

スケジュールルールを追加，削除，または変更します。スケジュールルールが一覧で表示されます。

［上位のジョブネットに依存する］

選択したジョブネットがネストジョブネットの場合

上位のジョブネットのスケジュールを使用して，ジョブネットを実行するかどうかを指定します。

選択したジョブネットがルートジョブネットの場合

［上位のジョブネットに依存する］をチェックできません。

［上位のジョブネットに依存する］がチェックされた場合，次の項目は不活性表示になります。

［上位をコピー］ボタン

［追加］ボタン

［変更］ボタン

［コピー］ボタン

［削除］ボタン

［他のジョブグループのカレンダーを参照］および［ジョブグループ名］

［上位をコピー］ボタン

ネストジョブネットに上位ジョブネットのスケジュールルールをコピーする場合にクリックします。次の条件をすべて満たしている場合に，［上位をコピー］ボタンをクリックできます。

ネストジョブネットを選択して，［スケジュールの設定］ダイアログボックスを表示した場合

［上位のジョブネットに依存する］がチェックされていない場合

上位ジョブネットで［上位のジョブネットに依存］がチェックされている場合，さらに上位のスケジュールルールを参照します。最終的には，ルートジョブネットのスケジュールルールまで参照します。

次の上位ジョブネットの設定項目はコピーできません。

［スケジュールルール一覧］の［リンクするルール番号］

［オプション］の［排他スケジュール］で指定した排他ジョブネット名

コピー先のネストジョブネットにスケジュールルールが設定されている場合，設定されているスケジュールルールは失われます。

［#］

スケジュールルールの番号が表示されます。

［リンクするルール番号］

スケジュールルールを関連づけた上位ジョブネットのルール番号が表示されます。ルートジョブネットの場合は，「−（ハイフン）」が表示されます。

［種別］

実行開始日の種類が表示されます。

［年月］

開始年月が「西暦/月」の形式で表示されます。設定されていない場合は，「*」が表示されます。

［日］

開始日が「日」の形式で表示されます。［種別］が登録日の場合は，「*」が表示されます。

［時刻］

開始時刻が「時：分（絶対，または相対）」の形式で表示されます。

［処理サイクル］

処理サイクルの設定が「n（年，月，週，日，または運用日，休業日）毎」の形式で表示されます。処理サイクルが設定されていない場合は，「−（ハイフン）」が表示されます。

［休業日振り替え］

休業日振り替え方法が表示されます。種別が運用日の場合は，「−（ハイフン）」が表示されます。

［遅延監視］

開始遅延および終了遅延の監視方法が表示されます。

「開始（絶対時刻，監視しない，または相対時刻）終了（絶対時刻，監視しない，または相対時刻）」の形式で表示されます。

［追加］ボタン

スケジュールルールを追加します。［追加］ボタンをクリックすると，［スケジュールルール］ダイアログボックスが表示されます。複数のスケジュールルールを選択した場合は不活性になります。

［変更］ボタン

スケジュールルールを変更します。［変更］ボタンをクリックすると，［スケジュールルール］ダイアログボックスが表示されます。複数のスケジュールルールを選択した場合は不活性になります。

［コピー］ボタン

選択したスケジュールルールのコピーを作成します。選択したスケジュールルールを参考にして，新規にスケジュールルールを作成したいときに，スケジュールルールをコピーします。［コピー］ボタンをクリックすると，［スケジュールルール］ダイアログボックスが表示されます。複数のスケジュールルールを選択した場合は不活性になります。

［削除］ボタン

選択したスケジュールルールを削除します。

［有効範囲］

スケジュールルールの有効範囲を指定します。

［期日指定］

スケジュールルールの有効期日を指定します。［期日指定］をチェックすると，年月日を指定できます。指定できる値とデフォルト値を次の表に示します。

表12‒12　指定できる値とデフォルト値

項番

年月日

指定できる値

デフォルト値

1

［年］

1994〜2036

空白

2

［月］

1〜12

空白

3

［日］

1〜31

空白

［オプション］

スケジュール情報にオプション情報を定義します。

［他のジョブグループのカレンダーを参照］

そのジョブネットが含まれるジョブグループ（またはプランニンググループ）に定義されたカレンダー情報ではなく，ほかの階層のジョブグループ（またはプランニンググループ）のカレンダー情報を使用することもできます。使用する場合は［他のジョブグループのカレンダーを参照］をチェックし，［ジョブグループ名］にジョブグループの完全名（スケジューラーサービス名なし，先頭は「/」）を指定します。

［ジョブグループ名］には，930バイト以内の文字列を指定できます。デフォルトは空白です。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.3.2(3)(a) 他のジョブグループのカレンダーを参照」を参照してください。

なお，次の文字列は指定できません。

（

）

，（コンマ）

：（コロン）

；（セミコロン）

＝

空白文字

補足事項

ジョブグループ直下のルートジョブネットに対してダイアログボックスを表示した場合は，ルートジョブネットと同一階層，またはその配下のジョブグループ（またはプランニンググループ）を相対的に指定することもできます。

例えば，ルートジョブネットと同一階層のジョブグループgroup1を指定する場合，group1と指定することもできます。

また，ルートジョブネットと同一階層のジョブグループgroup1直下のジョブグループgroup2を指定する場合，group1/group2と指定することもできます。

相対的に指定した場合，定義の保存時に上位ユニットの完全名を補います。

［排他スケジュール］

ほかのジョブネットの実行日と同じ日に実行しないようにするかどうかを指定します。［排他スケジュール］をチェックすると，［排他ジョブネット名］を30バイト以内の文字列で指定できます。指定できるジョブネットは，同じ階層にあるジョブネットです。自ジョブネットは指定できません。デフォルトは空白です。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.3.2(3)(b) 排他スケジュール」を参照してください。

なお，次の文字列は指定できません。

（

）

，（コンマ）

：（コロン）

；（セミコロン）

＝

/

空白文字

プランニンググループを指定した場合は，その直下のジョブネットそれぞれに対して排他スケジュールを指定したことと同様になります。また，プランニンググループ直下のジョブネットから排他スケジュールを指定した場合は，プランニンググループと同一階層にあるジョブネットに対してだけ有効になります。

補足事項

同一のジョブネットに対して，複数のユーザーがスケジュール情報を編集できます。ほかのユーザーがスケジュール情報をすでに変更している場合，［OK］ボタンをクリックすると，上書き保存を確認するメッセージダイアログボックスが表示されます。

12.3.17　［スケジュールルール］ダイアログボックス

［スケジュールルール］ダイアログボックスでは，ジョブネットの詳細なスケジュールルールを編集します。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［基本］タブ

［遅延監視］タブ

［高度］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒38　［スケジュールルール］ダイアログボックスの共通の表示項目

共通する表示項目について説明します。

［ルール番号］

ルール番号を1〜144で指定します。すでに利用した番号は，指定できません。デフォルトは，利用していない番号の中で最も小さい番号です。

［リンクするルール番号］

スケジュールルールを関連づける上位ジョブネットのルール番号を指定します。

ネストジョブネットの場合は，スケジュールルールを関連づける上位ジョブネットのルール番号を指定します。デフォルトはルール番号と同じ値です。

ルートジョブネットの場合は，指定できません。

［繰り返し］ボタン

開始時刻が一定間隔のスケジュールルールをまとめて定義する場合にクリックします。［繰り返し］ボタンをクリックすると，［スケジュールルールの繰り返し設定］ダイアログボックスが表示されます。［スケジュールルールの繰り返し設定］ダイアログボックスの詳細については，「12.3.18 ［スケジュールルールの繰り返し設定］ダイアログボックス」を参照してください。

(2)　［基本］タブ

［基本］タブでは，実行開始日の種類，実行開始日時，処理サイクルなどを設定します。

［スケジュールルール］ダイアログボックスの［基本］タブを次の図に示します。

図12‒39　［スケジュールルール］ダイアログボックスの［基本］タブ

表示項目について説明します。

［種別］

ジョブネットの実行開始日の種類をドロップダウンリストで指定します。

指定できる実行開始日の種類を次に示します。デフォルトは［登録日］です。

［登録日］

ジョブネットを実行登録した日付を実行開始日にします。［登録日］を指定した場合，開始年月日を設定する必要はありません。

［絶対日］

暦の上での日付（月初めは1日）で設定した日付を実行開始日にします。

［相対日］

カレンダー定義で基準日として設定した日付から起算した，相対的な日付を実行開始日にします。

［運用日］

カレンダー定義で基準日として設定した日付から，運用日だけを起算した日付を実行開始日にします。

［休業日］

カレンダー定義で基準日として設定した日付から，休業日だけを起算した日付を実行開始日にします。

指定した［種別］で，指定できる表示項目と，その表示項目の設定内容が異なります。指定した実行開始日の種類と表示項目の設定内容を次の表に示します。

表12‒13　指定した［種別］と表示項目の設定内容一覧

項番

［種別］

開始年月

開始日

開始時刻

処理サイクル

休業日の振り替え

1

登録日

−

−

・相対

・絶対

・日

・週

・月

・年

・実行しない

・前の運用日に振り替え

・次の運用日の振り替え

・振り替えなしで実行する

2

絶対日

・年

・月

・日付指定

・月末指定

・曜日指定

・相対

・絶対

・日

・週

・月

・年

・実行しない

・前の運用日に振り替え

・次の運用日の振り替え

・振り替えなしで実行する

3

相対日

・年

・月

・日付指定

・月末指定

・曜日指定

・相対

・絶対

・日

・週

・月

・年

・実行しない

・前の運用日に振り替え

・次の運用日の振り替え

・振り替えなしで実行する

4

運用日

・年

・月

・日付指定

・月末指定

・相対

・絶対

・運用日

・月

・年

−

5

休業日

・年

・月

・日付指定

・月末指定

・相対

・絶対

・休業日

・月

・年

・実行しない

・前の運用日に振り替え

・次の運用日の振り替え

・振り替えなしで実行する

［開始年月］

実行開始年月を指定します。指定できる値は，［年］が1994〜2036で［月］が1〜12です。デフォルトは空白です。

また，［年］は省略できます。［年］を省略すると，［月］も省略できます。省略すると，実行登録した年月が仮定されます。

［開始日］

実行開始日の指定方法をドロップダウンリストで指定します。デフォルトは［日付指定］です。指定方法を次に示します。

［日付指定］

日付で実行開始日を指定します。

［月末指定］

月末を基準に実行開始日を指定します。

［曜日指定］

曜日で実行開始日を指定します。

「*」を指定した場合，実行登録操作をした日，およびajsscheduleコマンドの実行操作をした日から次の曜日を開始日として扱います。なお，開始年月の［年］または［月］のどちらかを指定し，かつ，［曜日指定］で「*」を指定すると，実行登録操作時，およびajsscheduleコマンド実行時に第1週が仮定されます。

指定した［種別］で，実行開始日を指定する方法が異なります。指定した［種別］と実行開始日の指定方法を次の表に示します。

表12‒14　指定した［種別］と実行開始日の指定方法

［種別］

指定方法

指定形式

指定できる値

デフォルト値

絶対日

日付指定

d日

年月を省略した場合

・1〜31日

年だけを省略した場合

・2月：1〜29日

・その他の月：指定した月での指定できる日数

年月を指定した場合

・指定した年月の指定できる日数

空白

月末指定

最終日からd日前

［絶対日］−［日付］で，指定できる値から1を引いた値

省略した場合は，0を仮定します。

空白

相対日

日付指定

d日

1〜35日

空白

月末指定

最終日からd日前

0〜34日

省略した場合は，0を仮定します。

空白

絶対日，相対日

曜日指定

第n w曜日

n：「*」，第1，第2，第3，第4，第5，最終

w：月曜，火曜，水曜，木曜，金曜，土曜，日曜

n：「*」

w：月曜

運用日

日付指定

第d運用日

1〜35日

空白

月末指定

最終日からd運用日前

0〜34日

省略した場合は，0を仮定します。

空白

休業日

日付指定

第d休業日

1〜35日

空白

月末指定

最終日からd休業日前

0〜34日

省略した場合は，0を仮定します。

空白

（凡例）

d：数字

n：記号と文字

w：曜日

［開始時刻］

実行開始時刻を［絶対時刻］または［相対時刻］で指定します。デフォルトは，相対時刻です。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.3.2(1)(a) 実行開始日時の設定」を参照してください。

そのあと，時分を指定します。指定できる値は，［時］が0〜47で，［分］が0〜59です。デフォルトは，相対時刻の0時0分です。

［処理サイクル］

処理サイクルを指定します。処理サイクルを指定する場合は，［サイクルで実行する］をチェックします。［サイクルで実行する］をチェックすると次の単位でサイクルを指定できます。デフォルトは，空白と，［日］です。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.3.2(1)(b) 処理サイクル」を参照してください。

指定できる単位と値を次に示します。

運用日，日，または休業日単位：1〜31

週単位：1〜5

月単位：1〜12

年単位：1〜9

［休業日の振り替え］

実行日が休業日である場合の振り替え方法を指定します。デフォルトは，ルートジョブネットの場合は［実行しない］，ネストジョブネットの場合は［振り替えなしで実行］です。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.3.2(1)(c) 休業日の振り替え」を参照してください。

指定できる振り替え方法を次に示します。

［実行しない］

休業日にはジョブネットを実行しません。

［前の運用日に振り替え］

ジョブネットの実行を前の運用日に振り替えます。

［次の運用日に振り替え］

ジョブネットの実行を次の運用日に振り替えます。

［振り替えなしで実行する］

休業日であってもジョブネットを実行します。

［前の運用日に振り替え］と［次の運用日に振り替え］を指定すると，猶予日数を指定できます。猶予日数を処理サイクルより短い日数で指定することを推奨します。指定できる値は1〜31です。デフォルトは2です。

［起動条件］

ジョブネットに起動条件が定義されている場合，起動条件を使ってジョブネットを実行するかどうかを選択します。デフォルトは［使用しない］です。

なお，ネストジョブネットを選択して［スケジュールルール］ダイアログボックスを表示した場合は，不活性表示になります。

［設定されていれば使用する］

起動条件を使う場合に選択します。［設定されていれば使用する］を選択すると，［起動条件の有効範囲］を指定できます。

［使用しない］

起動条件を使わない場合に選択します。［使用しない］を選択すると，［起動条件の有効範囲］は不活性表示になります。

［起動条件の有効範囲］

起動条件で実行する回数，または時間を指定します。［起動条件］の［設定されていれば使用する］が選択されている場合に指定できます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.4.3 起動条件の有効範囲」を参照してください。

ネストジョブネットを選択して［スケジュールルール］ダイアログボックスを表示した場合は，不活性表示になります。

［回数］

有効範囲を回数で指定する場合は，［回数］ドロップダウンリストから［無制限］または［回数指定］を選択します。［回数指定］を選択すると，ドロップダウンリストの右側に［回］のテキストフィールドが表示され，回数を指定できます。指定できる値は1〜999です。デフォルトは空白です。

［時間］

有効範囲を時間で指定する場合は，［時間］ドロップダウンリストから［無制限］，または［絶対時刻］，［相対時間］を選択します。［絶対時刻］，［相対時間］を選択すると，ドロップダウンリストの右側に［時］，［分］のテキストフィールドが表示され，時間を指定できます。指定できる値は，絶対時刻の場合，［時］が0〜47で，［分］が0〜59です。相対時間の場合は，［分］が1〜2,879です。デフォルトは空白です。

なお，次の設定をしている場合には，［OK］ボタンのクリック時に「KAVV782-Q 処理サイクルを指定，かつ起動条件の有効範囲に無制限を指定しているため，監視世代が多重起動する可能性があります。このまま設定してもよろしいですか?」という確認メッセージが表示されます。

［処理サイクル］の［サイクルで実行する］をチェックしている

［起動条件］で［設定されていれば使用する］を選択している

［起動条件の有効範囲］の［回数］と［時間］で［無制限］を選択している

(3)　［遅延監視］タブ

［遅延監視］タブでは，開始遅延および終了遅延の監視方法を指定します。遅延監視の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.3.2(1)(f) 遅延監視」を参照してください。

［スケジュールルール］ダイアログボックスの［遅延監視］タブを次の図に示します。

図12‒40　［スケジュールルール］ダイアログボックスの［遅延監視］タブ

表示項目について説明します。

［開始遅延監視］

開始遅延の監視方法を指定します。デフォルトは［監視しない］です。

ルートジョブネットの場合，次の中から選択します。

［監視しない］

［絶対時刻］

［自ジョブネットの開始予定時刻からの相対］

ルートジョブネット以外の場合，次の中から選択します。

［監視しない］

［絶対時刻］

［ルートジョブネットの開始予定時刻からの相対］

［上位ジョブネットの開始予定時刻からの相対］

［自ジョブネットからの開始予定時刻からの相対］

［絶対時刻］を選択すると，［時］，［分］を指定できます。指定できる値は，［時］が0〜47で，［分］が0〜59です。デフォルトは空白です。

［ルートジョブネットの開始予定時刻からの相対］，［上位ジョブネットの開始予定時刻からの相対］，または［自ジョブネットからの開始予定時刻からの相対］を選択すると，［分］を指定できます。指定できる値は1〜2,879です。デフォルトは空白です。

［終了遅延監視］

終了遅延の監視方法を指定します。デフォルトは［監視しない］です。

ルートジョブネットの場合，次の中から選択します。

［監視しない］

［絶対時刻］

［自ジョブネットの開始予定時刻からの相対］

ルートジョブネット以外の場合，次の中から選択します。

［監視しない］

［絶対時刻］

［ルートジョブネットの開始予定時刻からの相対］

［上位ジョブネットの開始予定時刻からの相対］

［自ジョブネットからの開始予定時刻からの相対］

［絶対時刻］を選択すると，［時］，［分］を指定できます。指定できる値は，［時］が0〜47で，［分］が0〜59です。デフォルトは空白です。

［ルートジョブネットの開始予定時刻からの相対］，［上位ジョブネットの開始予定時刻からの相対］，または［自ジョブネットからの開始予定時刻からの相対］を選択すると，［分］を指定できます。指定できる値は1〜2,879です。デフォルトは空白です。

(4)　［高度］タブ

［高度］タブでは，起算スケジュールの設定をします。

［スケジュールルール］ダイアログボックスの［高度］タブを次の図に示します。

図12‒41　［スケジュールルール］ダイアログボックスの［高度］タブ

表示項目について説明します。

［起算スケジュール］

ジョブネットに起算スケジュールを定義します。起算スケジュールとは，あらかじめ決まっている実行予定日を基準に，指定した日数分だけ実行予定日を変更して，ジョブネットを実行することです。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.3.2(1)(g) 起算スケジュール」を参照してください。

［起算スケジュール］

［起算スケジュール］をチェックすると，起算日数，起算方法，および起算猶予日数を指定できます。

［開始日時から］の右のテキストボックスには，起算日数を指定します。起算日数に指定できる値は，1〜31です。デフォルトは1です。

ドロップダウンリストでは，起算方法と，実行予定日を「前」に起算するか「後ろ」に起算するかを選択します。

起算方法には次の二つがあります。

運用日による起算スケジュール

運用日による起算スケジュールでは，実行開始日時や処理サイクル，休業日の振り替えなどの設定から算出された実行予定日を起点日として，運用日だけを対象に指定した日数で実行予定日を前後に変更します。

日数による起算スケジュール

日数による起算スケジュールでは，実行開始日時や処理サイクル，休業日の振り替えなどの設定から算出された実行予定日を起点日として，運用日や休業日に関係なく指定した日数で実行予定日を前後に変更します。

ドロップダウンリストで選択できる項目を次に示します。デフォルトは［運用日前に実行する］です。

［運用日前に実行する］

運用日で起算して，実行予定日より前で実行したいときに選択します。

［運用日後に実行する］

運用日で起算して，実行予定日より後ろで実行したいときに選択します。

［日前に実行する］

日数で起算して，実行予定日より前で実行したいときに選択します。

［日後に実行する］

日数で起算して，実行予定日より後ろで実行したいときに選択します。

［運用日前に実行する］または［運用日後に実行する］を選択した場合，［起算猶予日数］を指定できます。指定できる値は，1〜31です。ただし，［開始日時から］に指定した起算日数の値以上の値を指定してください。デフォルトは10です。

12.3.18　［スケジュールルールの繰り返し設定］ダイアログボックス

［スケジュールルールの繰り返し設定］ダイアログボックスでは，開始時刻が一定間隔のスケジュールルールをまとめて定義する場合の，繰り返し設定の詳細を指定します。［スケジュールルールの繰り返し設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒42　［スケジュールルールの繰り返し設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［繰り返し設定］

スケジュールルールを繰り返し設定で定義するかどうかを選択します。デフォルトは［する］です。

［する］

スケジュールルールを一定間隔で繰り返し定義したい場合に選択します。

［しない］

スケジュールルールの繰り返し設定をしない場合，または指定した繰り返し設定をリセットする場合に選択します。［しない］を選択すると，［開始間隔］および［最終開始時刻］が不活性になります。

［開始間隔］

繰り返し設定で定義するスケジュールルールの開始時刻をずらす間隔を分単位で指定します。指定できる値は，10〜120です。デフォルトは空白です。

［最終開始時刻］

繰り返し設定で定義するスケジュールルールの最終開始時刻の時分を指定します。指定できる値は，［時］が0〜47で，［分］が0〜59です。デフォルトは［時］，［分］どちらも空白です。

なお，［スケジュールルール］ダイアログボックスの［開始時刻］を絶対時刻で入力している場合，ここで指定する時刻も絶対時刻として扱われます。［開始時刻］を相対時刻で入力している場合，ここで指定する時刻も相対時刻として扱われます。

補足事項

［スケジュールルールの繰り返し設定］ダイアログボックスで設定した内容は，［スケジュールルール］ダイアログボックスで［OK］ボタンまたは［キャンセル］ボタンをクリックして［スケジュールの設定］ダイアログボックスに戻るまで有効です。

12.3.19　［待ち合わせ条件の設定］ダイアログボックス

［待ち合わせ条件の設定］ダイアログボックスでは，ユニットに待ち合わせ条件を設定します。［待ち合わせ条件の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒43　［待ち合わせ条件の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ユニット名］

待ち合わせ条件を設定するユニット名が表示されます。この項目は編集できません。

［待ち合わせ対象ユニット一覧］

待ち合わせ対象ユニットを追加，変更，または削除します。待ち合わせ対象ユニットが一覧で表示されます。

［待ち合わせ対象ユニット名］

待ち合わせ対象ユニット名が表示されます。

［追加］ボタン

待ち合わせ対象ユニットを追加します。［追加］ボタンをクリックすると，［待ち合わせ対象ユニットの設定］ダイアログボックスが表示されます。待ち合わせ条件を設定するユニットが実行登録中でサスペンドされていない場合，不活性になります。

［変更］ボタン

［待ち合わせ対象ユニット一覧］で選択した待ち合わせ対象ユニットを変更します。［変更］ボタンをクリックすると，［待ち合わせ対象ユニットの設定］ダイアログボックスが表示されます。

次の場合，［変更］ボタンは不活性になります。

［待ち合わせ対象ユニット一覧］でユニットを選択していない場合

［待ち合わせ対象ユニット一覧］で複数のユニットを選択している場合

待ち合わせ条件を設定するユニットが実行登録中でサスペンドされていない場合

［削除］ボタン

［待ち合わせ対象ユニット一覧］で選択した待ち合わせ対象ユニットを削除します。［待ち合わせ対象ユニット一覧］でユニットを選択していない場合，または待ち合わせ条件を設定するユニットが実行登録中でサスペンドされていない場合，不活性になります。

［待ち合わせ方法］

待ち合わせ対象ユニットを複数指定した場合の待ち合わせ方法を選択します。デフォルトは［AND］です。［待ち合わせ対象ユニット一覧］にユニットがない場合，または待ち合わせ条件を設定するユニットが実行登録中でサスペンドされていない場合，不活性になります。

待ち合わせ方法を次に示します。

［AND］

すべての待ち合わせ対象ユニットの実行終了を待ち合わせます。

［OR］

どれか一つの待ち合わせ対象ユニットの実行終了を待ち合わせます。

［待ち合わせる世代がない場合］

待ち合わせ対象ユニットに待ち合わせる世代がない場合，待ち合わせ条件の成立を待つか，または待たないですぐに実行するかを選択します。デフォルトは［実行を開始しない］です。［待ち合わせ対象ユニット一覧］にユニットがない場合，または待ち合わせ条件を設定するユニットが実行登録中でサスペンドされていない場合，不活性になります。

待ち合わせる世代がない場合の動作を次に示します。

［実行を開始しない］

待ち合わせ条件の成立を待ち続けます。

［実行を開始する］

待ち合わせ対象ユニットの実行終了を待たないで，すぐに実行を開始する場合に選択します。

［待ち合わせ対象が起動条件付きジョブネットの場合］

待ち合わせ対象ユニットに起動条件付きジョブネットを使用する場合に，起動条件付きジョブネットを実行終了と見なす状態について設定します。

［監視未起動終了の場合］

監視世代が「監視未起動終了」状態に遷移した場合，監視世代が実行終了したと見なすかどうかを選択します。デフォルトは［実行を開始しない］です。

［待ち合わせ対象ユニット一覧］にユニットがない場合，または待ち合わせ条件を設定するユニットが実行登録中でサスペンドされていない場合，不活性になります。

［実行を開始しない］

監視世代が「監視未起動終了」状態の場合，監視世代は実行終了と見なされません。監視世代が実行終了しないと，実行世代が実行終了していても待ち合わせ条件が成立しないため，待ち合わせ条件付きユニットは実行を開始しません。

［実行を開始する］

監視世代が「監視未起動終了」状態の場合，監視世代は実行終了と見なされます。実行世代と監視世代がすべて実行終了すると，待ち合わせ条件が成立して，待ち合わせ条件付きユニットは実行を開始します。

［実行世代に異常終了がある場合］

実行世代が異常終了した場合，実行世代が実行終了したと見なすかどうかを選択します。デフォルトは［実行を開始しない］です。

［待ち合わせ対象ユニット一覧］にユニットがない場合，または待ち合わせ条件を設定するユニットが実行登録中でサスペンドされていない場合，不活性になります。

［実行を開始しない］

実行世代が異常終了した場合，実行世代は実行終了と見なされません。実行世代が実行終了しないと，監視世代が実行終了していても待ち合わせ条件が成立しないため，待ち合わせ条件付きユニットは実行を開始しません。ただし，［繰り越し未実行のときは開始する］をチェックしている場合は，実行世代の「繰り越し未実行」状態は実行終了と見なされます。［繰り越し未実行のときは開始する］は，デフォルトではチェックされていません。

［実行を開始する］

実行世代が異常終了した場合，実行世代は実行終了と見なされます。監視世代とすべての実行世代が実行終了すると，実行世代の終了状態に関係なく待ち合わせ条件が成立して，待ち合わせ条件付きユニットは実行を開始します。

12.3.20　［待ち合わせ対象ユニットの設定］ダイアログボックス

［待ち合わせ対象ユニットの設定］ダイアログボックスでは，待ち合わせ対象ユニットを設定します。［待ち合わせ対象ユニットの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒44　［待ち合わせ対象ユニットの設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［待ち合わせ対象ユニット名］

待ち合わせ対象ユニットのユニット完全名からスケジューラーサービス名を除いたユニット名を，930バイト以内の文字列で指定します。

（例）

/GROUP/NET

［...］ボタンをクリックすると，［待ち合わせ対象ユニットの選択］ダイアログボックスが表示されます。［待ち合わせ対象ユニットの選択］ダイアログボックスで待ち合わせ対象ユニットを選択すると，その完全名が［待ち合わせ対象ユニット名］に表示されます。

待ち合わせ対象ユニットとして設定できるユニットについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.2.5(1)(a) 待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニット」を参照してください。

12.3.21　［待ち合わせ対象ユニットの選択］ダイアログボックス

［待ち合わせ対象ユニットの選択］ダイアログボックスでは，待ち合わせ対象ユニットをツリーエリアから選択します。［待ち合わせ対象ユニットの選択］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒45　［待ち合わせ対象ユニットの選択］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

ツリーエリア

スケジューラーサービスとその配下のユニットが階層で表示されます。表示されるのは，参照権限があるユニットです。なお，リリース先ジョブネットの配下のユニットを表示した場合，リリース状態が「適用中」のユニットが表示されます。表示されるユニットの中から待ち合わせ対象ユニットを選択します。

表示されるユニットと，表示されないユニットを次に示します。

＜表示されるユニット＞

ジョブグループ

ルートジョブネット

ネストジョブネット

プランニンググループ

標準ジョブ

イベントジョブ※

アクションジョブ

カスタムジョブ

引き継ぎ情報設定ジョブ

HTTP接続ジョブ

注※

起動条件中のイベントジョブは表示されません。

＜表示されないユニット＞

リモートジョブネット

マネージャージョブグループ

マネージャージョブネット

プランニンググループ配下のユニット

ORジョブ

判定ジョブ

起動条件中のイベントジョブ

12.3.22　［実行登録］ダイアログボックス

［実行登録］ダイアログボックスでは，実行登録の方法を指定します。このダイアログボックスは，［登録方法］で選択したラジオボタンごとに表示項目が異なります。共通する表示項目と，各ラジオボタンを選択した場合の表示項目について説明します。

［実行登録］ダイアログボックスの共通の表示項目を次の図に示します。

図12‒46　［実行登録］ダイアログボックスの共通の表示項目

表示項目について説明します。

［ジョブネット名］

実行登録をするジョブネット名が表示されます。複数のジョブネットを選択している場合は，選択しているジョブネットの中で，リストエリアのいちばん上に表示されていたジョブネット名が「ジョブネット名,...」と表示されます。

［登録方法］

スケジュールの実行登録方法を指定します。デフォルトは，プランニンググループ直下のジョブネットを選択している場合は［確定実行］，それ以外のジョブネットを選択している場合は［計画実行］です。

指定できる実行登録方法を次に示します。

［計画実行］

カレンダー情報やスケジュール定義に従って，ジョブネットの実行が開始されます。実行登録後にカレンダーやスケジュール定義を変更した場合は，すぐに新しいスケジュールに従ってジョブネットが実行されます。

［確定実行］

実行登録時のカレンダー情報やスケジュール定義に従って，指定した期間や世代数での実行予定が算出され，あらかじめ日時を確定して実行されます。登録実行後にカレンダーやスケジュール定義を変更しても，実行予定日は再計算されません。

［即時実行］

実行登録したあと，すぐにジョブネットの実行が開始されます。

それぞれの実行登録方法の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.1.1 実行登録の方法」を参照してください。

［引き継ぎ］ボタン

［引き継ぎ情報］ダイアログボックスが表示され，実行登録時の引き継ぎ情報が指定できます。詳細については，「12.3.23 ［引き継ぎ情報］ダイアログボックス」を参照してください。

このボタンはダイアログボックスのいちばん下にあります。

(1)　登録方法が［計画実行］の場合

計画実行登録する場合に使う［実行登録］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒47　［実行登録］ダイアログボックス（計画実行用）

表示項目について説明します。

［デーモン起動時に予定時刻超過］

スケジューラーサービス起動時に開始予定時刻が経過している場合，すぐに実行するか，または次回実行予定日から実行するかを選択します。指定できる種類は，［すぐに実行する］と［次回から実行する］です。デフォルトは［すぐに実行する］です。この項目は，サービス起動モードがウォームスタートまたはディザスターリカバリースタートの場合に有効となります。

［実行登録時に予定時刻超過］

計画実行登録時に開始予定時刻が経過している場合，すぐに実行するか，または次回実行予定日から実行するかを選択します。指定できる種類は，［すぐに実行する］と［次回から実行する］です。デフォルトは［すぐに実行する］です。

［保留］

計画実行登録時にルートジョブネットを保留状態にするかどうかを選択します。

［する］をチェックした場合は，実行登録時に作成される実行世代に対して保留を設定します。デフォルトではチェックされていません。

なお，この項目は，JP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Viewのバージョンが11-10以降の場合に設定できます。

(2)　登録方法が［確定実行］の場合

確定実行登録する場合に使う［実行登録］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒48　［実行登録］ダイアログボックス（確定実行用）

表示項目について説明します。

［確定期間］

確定実行スケジュールで実行する期間を指定します。指定できる期間は，1994年1月1日から2036年12月31日です。ただし，開始日以前の年月日を終了日に指定できません。デフォルトは空白です。

［確定期間］と［未来世代数］を同時に指定した場合，実行スケジュールは次のように定義されます。

［確定期間］で指定した確定実行スケジュールの実行予定回数が，［未来世代数］で指定した確定実行スケジュールの実行予定回数より多い場合（処理サイクル1日単位）

［確定期間］で指定した確定実行スケジュールの実行予定回数分だけ，確定実行登録されます。ジョブネット実行終了時に確定世代が未来世代数より少なくなると，確定世代が未来世代数になるように新たな世代が登録されます。

［確定期間］で指定した実行予定の回数が，［未来世代数］で指定した実行予定の回数より少ない場合（処理サイクル1日単位）

［未来世代数］で指定された確定実行スケジュールの実行予定回数分だけ，確定実行登録されます。ジョブネット実行終了時に確定世代が未来世代数より少なくなると，確定世代が未来世代数になるように新たな世代が登録されます。

［未来世代数］

何回先まで実行予定を作成するかを指定します。指定できる値は1〜99です。デフォルトは空白です。

［デーモン起動時に予定時刻超過］

スケジューラーサービス起動時に開始予定時刻が経過している場合，すぐに実行するか，または次回実行予定日から実行するかを選択します。指定できる種類は，［すぐに実行する］と［次回から実行する］です。デフォルトは［すぐに実行する］です。この項目は，サービス起動モードがウォームスタートまたはディザスターリカバリースタートの場合に有効となります。

［保留］

確定実行登録時にルートジョブネットを保留状態にするかどうかを選択します。

［する］をチェックした場合は，実行登録時に作成される世代のうち，最初の実行世代に対して保留を設定します。デフォルトではチェックされていません。

なお，この項目は，JP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Viewのバージョンが11-10以降の場合に設定できます。

(3)　登録方法が［即時実行］の場合

即時実行登録する場合に使う［実行登録］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒49　［実行登録］ダイアログボックス（即時実行用）

表示項目について説明します。

［起動条件］

起動条件が定義されている場合，即時登録した際に起動条件を使ってジョブネットを実行するかどうかを選択します。デフォルトは［使用しない］です。

［設定されていれば使用する］

起動条件を使う場合に選択します。［設定されていれば使用する］を選択すると，［起動条件の有効範囲］を指定できます。

［使用しない］

起動条件を使わない場合に選択します。［使用しない］を選択すると，［起動条件の有効範囲］は不活性表示になります。

［起動条件の有効範囲］

起動条件で実行する回数，または時間を指定します。［起動条件］で［設定されていれば使用する］が選択されている場合に指定できます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.4.3 起動条件の有効範囲」を参照してください。

［回数］

有効範囲を回数で指定する場合は，［回数］ドロップダウンリストから［無制限］または［回数指定］を選択します。［回数指定］を選択すると，ドロップダウンリストの右側に［回］のテキストフィールドが表示され，回数を指定できます。指定できる値は1〜999です。デフォルトは空白です。

［時間］

有効範囲を時間で指定する場合は，［時間］ドロップダウンリストから［無制限］，または［絶対時刻］，［相対時間］を選択します。［絶対時刻］，［相対時間］を選択すると，ドロップダウンリストの右側に［時］，［分］のテキストフィールドが表示され，時間を指定できます。指定できる値は，絶対時刻の場合，［時］が0〜47で，［分］が0〜59です。相対時間の場合は，［分］が1〜2,879です。デフォルトは空白です。

［保留］

即時実行登録時にルートジョブネットを保留状態にするかどうかを選択します。

［する］をチェックした場合は，実行後すぐにルートジョブネットが保留状態になります。デフォルトではチェックされていません。

なお，この項目は，JP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-50以降の場合に設定できます。

補足事項

［実行登録］ダイアログボックスは，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面），［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ，および［マンスリースケジュール］ウィンドウから表示できます。

［OK］ボタンをクリックして，実行登録に成功した場合，対象となるジョブネットだけの状態と結果を更新します。

このダイアログボックスで指定された情報は保存されないため，表示したとき，前回の登録内容はありません。

プランニンググループ直下のジョブネットは，確定期間を指定した確定実行に限り実行登録できます。次の場合，エラーメッセージが表示され実行登録できません。

・計画実行登録，または即時実行登録をしようとした場合

・［未来世代数］だけを指定して確定実行登録しようとした場合

・［確定期間］と［未来世代数］の両方を指定して確定実行登録しようとした場合

カスタマイズによって［確定期間］に指定した期間が「nか月」を超えている場合，［OK］ボタンをクリックして確定実行登録する際に警告メッセージが表示されます。「nか月」は，独自に設定できます。デフォルトは「制限なし」です。カスタマイズの詳細については，「11.4.3 確定実行登録時の警告メッセージを設定する」を参照してください。

引き継ぎ情報は，［実行登録］ダイアログボックスで選択した登録方法に関係なく設定できます。なお，ルートリモートジョブネットには引き継ぎ情報を指定できません。

12.3.23　［引き継ぎ情報］ダイアログボックス

［引き継ぎ情報］ダイアログボックスでは，このユニットの引き継ぎ情報を一覧表示します。［引き継ぎ情報］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒50　［引き継ぎ情報］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［引き継ぎ情報］

このユニットの引き継ぎ情報を一覧表示します。表示形式は「マクロ変数名：引き継ぎ情報」です。

引き継ぎ情報は，32個まで登録できます。同一のマクロ変数名を複数登録することはできません。

［追加］ボタン

［追加］ボタンをクリックすると，［引き継ぎ情報の登録］ダイアログボックスが表示され，引き継ぎ情報を追加できます。詳細については，「12.3.24 ［引き継ぎ情報の登録］ダイアログボックス」を参照してください。

［変更］ボタン

引き継ぎ情報を選択して［変更］ボタンをクリックすると，［引き継ぎ情報の登録］ダイアログボックスが表示され，引き継ぎ情報を変更できます。詳細については，「12.3.24 ［引き継ぎ情報の登録］ダイアログボックス」を参照してください。

［削除］ボタン

引き継ぎ情報一覧で選択した項目を削除します。

12.3.24　［引き継ぎ情報の登録］ダイアログボックス

［引き継ぎ情報の登録］ダイアログボックスでは，引き継ぎ情報を登録または変更します。［引き継ぎ情報の登録］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒51　［引き継ぎ情報の登録］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［変数名］

マクロ変数名から先頭5文字「?AJS2」と末尾1文字「?」を除いたものを，58バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，A〜Z（大文字の英字），0〜9（アラビア数字），または「.（ピリオド）」です。

［...］ボタン

同一ルートジョブネット内の既存ユニットのマクロ変数名を指定します。このボタンをクリックすると［変数使用状況］ダイアログボックスが表示され，マクロ変数名を選択できます。詳細については，「12.3.25 ［変数使用状況］ダイアログボックス」を参照してください。

［引き継ぎ情報］

引き継ぎ情報を255バイト以内の文字列で指定します。

注意事項

［引き継ぎ情報］には，改行・タブ・機種依存文字を指定しないでください。指定した場合，ジョブネット実行登録時に正しく引き継がれないことがあります。

補足事項

対象となるユニット内のマクロ変数名のバイト数※を合計した値が，1,023バイト以内になるように変数名を設定してください。

また，対象となるユニット内のマクロ変数名のバイト数※と引き継ぎ情報のバイト数を合計した値が，4,085バイト以内になるように変数名・引き継ぎ情報を設定してください。

注※

マクロ変数名から先頭の「?AJS2」と末尾の「?」を除いたバイト数＋4（単位：バイト）

12.3.25　［変数使用状況］ダイアログボックス

［変数使用状況］ダイアログボックスでは，ジョブネットおよびジョブで使用されているマクロ変数を一覧表示します。［変数使用状況］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒52　［変数使用状況］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［変数一覧］

対象となるルートジョブネットおよびその配下に定義されているユニットで使用されているマクロ変数名を一覧表示します。リモートジョブネット配下のユニットは表示の対象となりません。

同一定義項目に複数のマクロ変数が使用されている場合には，複数行で表示されます。同一定義項目に複数の同一マクロ変数が使用されている場合も，複数行で表示されます。

表示された一覧から項目を選択し［OK］ボタンをクリックすると，呼び出し元の［引き継ぎ情報の登録］ダイアログボックスの［変数名］にマクロ変数名が設定されます。

［ユニット名］

表示対象がネストジョブネットまたはジョブの場合，そのユニットの名称が，ルートジョブネットからの相対パスで表示されます。

例えば，ルートジョブネット完全名が/root，ジョブ完全名が/root/nest/jobの場合，nest/jobと表示されます。

ルートジョブネット自身に変数が使用されている場合は，ルートジョブネットの名称が括弧内に表示されます。例えば，ルートジョブネット完全名が/rootの場合，（root）と表示されます。

複数選択したルートジョブネットに対して操作した場合は，ルートジョブネット自身の名称も表示されます。

［使用箇所］

マクロ変数名の使用個所を，ユニット定義パラメーターのキーワードで表示します。ユニット定義パラメーターについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　5.2 定義情報の形式およびパラメーター」を参照してください。

［変数名］

マクロ変数名が「?AJS2xxxxx?」の形式で表示されます。

12.3.26　［登録解除］ダイアログボックス

［登録解除］ダイアログボックスでは，選択したジョブネットの実行登録を解除します。［登録解除］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒53　［登録解除］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ジョブネット名］

実行登録を解除したいジョブネット名が表示されます。複数のジョブネットを選択している場合は，選択しているジョブネットの中で，リストエリアのいちばん上に表示されていたジョブネット名が「ジョブネット名,...」と表示されます。

［解除方法］

実行登録の解除方法を選択します。デフォルトは，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）から表示した場合は［すべて］，［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ，または［マンスリースケジュール］ウィンドウから表示した場合は［期間指定］です。

［すべて］

選択しているジョブネットの実行登録をすべて解除する場合に選択します。

［期間指定］

選択しているジョブネットの実行登録をある期間だけ解除する場合に選択します。

［日付の種別］

［解除期間］を暦日で指定するか，JP1/AJS3の実行日で指定するかを選択します。［解除方法］で［期間指定］が選択されている場合に指定できます。

デフォルトは，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）または［マンスリースケジュール］ウィンドウから表示した場合は［実行日］，［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウから表示した場合は［暦日］です。

［暦日］

［解除期間］を暦上の日付で指定する場合に選択します。

指定した解除期間内に開始予定があるジョブネットの世代を登録解除します。JP1/AJS3で設定している基準時刻から24時間を1日とします。

［実行日］

［解除期間］をJP1/AJS3の実行日で指定する場合に選択します。

指定した解除期間内に開始予定日時があるジョブネットの世代を登録解除します。ルートジョブネットのスケジュールが48時間制を採用している場合は，JP1/AJS3で設定している基準時刻から48時間を1日とします。24時間制を採用している場合は，JP1/AJS3で設定している基準時刻から24時間を1日とします。

補足事項

例えば，解除期間を2009年8月15日〜2009年8月16日とした場合，2009年8月14日25:00開始予定のジョブネットは，次のように扱われます。

［暦日］を選択した場合，8月14日25:00は暦上の日付では8月15日の1:00であるため，登録解除の対象になります。

［実行日］を選択し，かつルートジョブネットのスケジュールが24時間制を採用している場合は，25:00は1日24時間の範囲を超えるため翌日（8月15日）として扱われるため登録解除の対象になります。

［実行日］を選択し，かつルートジョブネットのスケジュールが48時間制を採用している場合，8月14日25:00は暦上の日付では8月15日1:00が実行予定であっても，JP1/AJS3の実行予定日（8月14日）が解除期間外であるため，登録解除の対象にはなりません。

［解除期間］

実行登録を解除する期間を「開始年月日〜終了年月日」の形式で指定します。［解除方法］で［期間指定］が選択されている場合に指定できます。指定できる期間は，1994年1月1日〜2036年12月31日です。

なお，終了年月日には開始年月日以前の日付を指定できません。また，開始年月日だけ，終了年月日だけの指定や［年］，［月］，［日］の省略は無効です。デフォルトは空白です。

補足事項

［登録解除］ダイアログボックスは，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面），［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ，および［マンスリースケジュール］ウィンドウから表示できます。これらのウィンドウから［登録解除］ダイアログボックスを表示した場合，［解除期間］には選択されているユニットの開始予定日が表示されます。

［解除期間］を指定の際，次の場合にはエラーとなり，登録解除できません。

・指定した期間内にスケジュール予実績がない場合

・指定した期間内のスケジュール予実績がすべて擬似予定である場合

・指定した期間内に実行中のスケジュール予実績がある場合

スケジュール予実績が指定した解除期間の範囲内にあるかどうかは，スケジュール予実績の開始予定時刻が期間内にあるかどうかによって判断されます。

12.3.27　［リリース登録］ダイアログボックス

［リリース登録］ダイアログボックスでは，リリース登録するために必要な情報を設定します。［リリース登録］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒54　［リリース登録］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［リリース元］

リリース元ジョブネット名が表示されます。

［リリース先］

リリース先のジョブネット名を完全名で指定します。デフォルトは空白です。なお，次の文字は指定できません。

，（コンマ）

：（コロン）

；（セミコロン）

(

)

＝

半角スペース

タブ文字

改行文字

［...］ボタンをクリックすると，［リリース先の選択］ダイアログボックスが表示されます。［リリース先の選択］ダイアログボックスでリリース先のジョブネットを選択すると，その完全名が［リリース先］に表示されます。ただし，次に示すジョブネットはリリース先に指定できません。

ユニット種別がルートジョブネットではないユニット

スケジューラーサービスがリリース元ジョブネットのスケジューラーサービスと異なるジョブネット

「リリース登録待ち」，「リリース待ち」，または「削除待ち」状態の定義を持っているジョブネット

サスペンドされているジョブネット

編集中であるジョブネット

ほかのユーザーが操作しているジョブネット

操作権限がないジョブネット

「閉塞」状態のジョブネット

［リリースID］

リリースIDを30バイト以内の文字列で指定します。ジョブネットの業務内容や定義の変更内容がわかるように指定することを推奨します。なお，次の文字は指定できません。

半角スペース

(

)

，（コンマ）

：（コロン）

；（セミコロン）

＝

/

タブ文字

改行文字

"

&

'

*

<

>

?

[

¥

]

^

‘

`

{

|

}

~

なお，次のリリースIDも指定できません。

［リリース先］で指定したジョブネットにすでに存在するリリースID

半角英字の大文字「AJS」で始まるリリースID

［リリース日時］

リリース日時を年，月，日，時，および分で指定します。指定できる値とデフォルト値を次の表に示します。

表12‒15　リリース日時に指定できる値

項番

年月日

指定できる値

デフォルト値

1

［年］

1994〜2036

現在の西暦

2

［月］

1〜12

現在の月

3

［日］

1〜31（その月の1か月の日数）

空白

4

［時］

0〜23

空白

5

［分］

0〜59

空白

ただし，現在時刻よりも過去の時刻は指定できません。

［リリースコメント］

コメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。なお，タブ文字と改行文字は指定できません。

［リリース登録後の動作］

リリース先に指定したジョブネットに対して計画一時変更などの一時変更操作を行っている場合，［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスを表示して，その内容を確認できます。［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスの詳細については，「12.3.40 ［一時変更情報の一覧］ダイアログボックス」を参照してください。

［一時変更情報の一覧を開く］チェックボックス

［リリース登録］ダイアログボックスの操作完了後に［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスが表示されます。この項目をチェックした場合は，表示された［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスから一時変更を再操作できます。再操作の手順については，「9.17.2 一時変更を再操作する」を参照してください。

［参照］ボタン

このボタンをクリックすると［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスが表示されます。この場合，［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスでは，一時変更情報の参照だけになります。一時変更の再操作はできません。

12.3.28　［リリース先の選択］ダイアログボックス

［リリース先の選択］ダイアログボックスでは，リリース先ジョブネットを指定します。［リリース先の選択］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒55　［リリース先の選択］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

ツリーエリア

スケジューラーサービスとその配下のユニットが階層表示されます。表示されたユニットの中から，リリース先ジョブネットを選択します。

12.3.29　［追加］ダイアログボックス（ルートジョブネット用）

［追加］ダイアログボックス（ルートジョブネット用）では，確定実行スケジュールの開始日時をルートジョブネットに指定します。［追加］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒56　［追加］ダイアログボックス（ルートジョブネット用）

表示項目について説明します。

［ジョブネット名］

開始日時を追加するルートジョブネット名が表示されます。

［開始日時］

確定実行スケジュールの開始日時を指定します。指定できる値とデフォルト値を次の表に示します。

表12‒16　指定できる値とデフォルト値

項番

年月日

指定できる値

デフォルト値

1

［年］

1994〜2036

現在の西暦

2

［月］

1〜12

現在の月

3

［日］

1〜31（その月の1か月の日数）

現在の日

4

［時］

0〜47

現在の時

［マンスリースケジュール］ウィンドウの場合は，空白

5

［分］

0〜59

現在の分

［マンスリースケジュール］ウィンドウの場合は，空白

［保留］

追加する世代を保留状態にするかどうかを選択します。

［する］をチェックした場合は，追加する世代に保留を設定します。デフォルトではチェックされていません。

なお，この項目は，JP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Viewのバージョンが11-10以降の場合に設定できます。

［引き継ぎ］ボタン

［引き継ぎ情報］ダイアログボックスが表示され，実行登録時の引き継ぎ情報が指定できます。詳細については，「12.3.23 ［引き継ぎ情報］ダイアログボックス」を参照してください。

12.3.30　［追加］ダイアログボックス（ネストジョブネット用またはジョブ用）

［追加］ダイアログボックス（ネストジョブネット用またはジョブ用）では，計画実行スケジュールの次回実行予定，または確定実行スケジュールの開始日時をジョブネットに指定します。［追加］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒57　［追加］ダイアログボックス（ネストジョブネット用またはジョブ用）

表示項目について説明します。

［ユニット名］

開始日時を追加するユニット名が表示されます。

［上位ジョブネット開始日時］

上位ジョブネットの開始日時一覧が表示されます。［ユニット名］に追加したい上位ジョブネットの開始日時を，一覧から選択します。

［開始日時］

計画実行スケジュールの次回実行予定，または確定実行スケジュールの開始日時を指定します。

指定できる値とデフォルト値を次の表に示します。

表12‒17　指定できる値とデフォルト値

項番

年月日

指定できる値

デフォルト値

1

［年］

1994〜2036

現在の西暦

2

［月］

1〜12

現在の月

3

［日］

1〜31（その月の1か月の日数）

現在の日

4

［時］

0〜47

現在の時

［マンスリースケジュール］ウィンドウの場合は，空白

5

［分］

0〜59

現在の分

［マンスリースケジュール］ウィンドウの場合は，空白

12.3.31　［日時変更］ダイアログボックス

［日時変更］ダイアログボックスでは，ジョブネットの実行開始日時を変更します。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.5.3 ジョブネットの実行日時を一時変更する」を参照してください。また，日時変更の方法については，「9.3.1 ジョブネットの実行開始日時を変更する」を参照してください。

［日時変更］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒58　［日時変更］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ジョブネット名］

実行開始日時を変更するジョブネット名が表示されます。

［開始日時］

ユニットの実行開始日時を絶対時刻，または相対時刻で変更します。実行開始日時の設定の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.3.2(1)(a) 実行開始日時の設定」を参照してください。

［日時指定］

ユニットの実行開始時刻を絶対時刻で指定します。

指定できる値とデフォルト値を次の表に示します。

表12‒18　指定できる値とデフォルト値

項番

年月日

指定できる値

デフォルト値

1

［年］

1994〜2036

変更前の年

2

［月］

1〜12

変更前の月

3

［日］

1〜31（その月の1か月の日数）

変更前の日

4

［時］

0〜47

変更前の時

5

［分］

0〜59

変更前の分

［相対指定］

変更前のユニットの実行開始時刻を基準に，ユニットの実行開始時刻を相対時刻で指定します。指定を省略した場合，0が仮定されます。

ユニットの実行開始日時を，後ろに変更する場合は，［＋］を選択します。ユニットの実行開始日時を，変更前のユニットの実行開始日時より前に変更する場合は，［−］を選択します。

その後，［日］，［時間］，および［分］を指定します。

指定できる値とデフォルト値を次の表に示します。

表12‒19　指定できる値とデフォルト値

項番

日時

指定できる値

デフォルト値

1

［日］

空白，または0〜99

空白

2

［時間］

空白，または0〜47

空白

3

［分］

空白，または0〜59

空白

［前倒し変更時の扱い］

この設定は，選択したジョブネットがルートジョブネットの場合にだけ有効です。開始時間を前倒しに変更する場合に，変更前の開始時間に実行予定を追加するかどうかを指定します。指定できる種類は，［次回予定追加］と［次回予定移動］です。デフォルトは［次回予定追加］です。

［配下の開始日時もずらす］

［配下の開始日時もずらす］をチェックする場合，選択したジョブネットの下にあるすべてのジョブネットの開始時間を相対的に変更できます。チェックしない場合，選択したジョブネットだけ，開始時間を変更します。デフォルトではチェックされていません。

12.3.32　［即時実行］ダイアログボックス

［即時実行］ダイアログボックスでは，「開始時刻待ち」状態のジョブネットを即時実行させます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.5.4 登録済みのジョブネットを即時実行する」を参照してください。また，即時実行の方法については，「9.4 実行予定があるジョブネットをすぐに実行する」を参照してください。

［即時実行］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒59　［即時実行］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ジョブネット名］

即時実行するジョブネット名が表示されます。

［開始日時］

指定したジョブネットの実行開始日時を表示します。また，即時実行する前の開始日時に実行予定を追加するかどうかを選択します。

［前倒し変更時の扱い］

この設定は，選択したジョブネットがルートジョブネットの場合にだけ有効です。開始時間を前倒しに変更する場合に，変更前の開始時間に実行予定を追加するかどうかを指定します。指定できる種類は，［次回予定追加］と［次回予定移動］です。デフォルトは［次回予定追加］です。

［配下の開始日時もずらす］

選択する場合，選択したジョブネット下の，すべてのジョブネットの開始時間を相対的に変更できます。選択しない場合，選択したジョブネットだけ開始時間を変更します。デフォルトではチェックされていません。

12.3.33　［対象世代選択］ダイアログボックス

［対象世代選択］ダイアログボックスでは，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）で次の操作を実行する場合に，対象の世代を指定します。

再実行

保留属性設定

保留解除

［対象世代選択］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒60　［対象世代選択］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［対象世代］

操作する世代を選択します。指定できる種類は，［状態］と［結果］です。デフォルトは操作によって異なります。「再実行」の場合のデフォルトは，［結果］です。「保留属性設定」または「保留解除」の場合のデフォルトは，［状態］です。

［状態］を指定した場合，リストエリアの［状態］に表示されている世代に対して操作を実行します。［結果］を指定した場合，リストエリアの［結果］に表示されている世代に対して操作を実行します。

12.3.34　［再実行］ダイアログボックス（ルートジョブネット用）

［再実行］ダイアログボックス（ルートジョブネット用）では，ジョブネットまたはジョブの再実行方法を指定します。ルートジョブネットを選択した場合と，ネストジョブネットまたはジョブを選択した場合で，再実行の指定方法が異なります。［再実行］ダイアログボックス（ルートジョブネット用）を次の図に示します。

図12‒61　［再実行］ダイアログボックス（ルートジョブネット用）

表示項目について説明します。

［ジョブネット名］

再実行するジョブネット名が表示されます。複数のジョブネットを選択している場合は，選択しているジョブネットの中で，リストエリアのいちばん上に表示されていたジョブネット名が「ジョブネット名,...」と表示されます。

［再実行方法］

ルートジョブネットの場合の再実行方法を指定します。デフォルトは［先頭から］です。ただし，異常終了したジョブネットを再実行する場合またはユニットを複数選択している場合は，［異常終了ジョブから］です。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.5.11(1) ルートジョブネットを再実行する」を参照してください。

［異常終了ジョブから］

指定したルートジョブネットのジョブの中で，異常終了したジョブから再実行します。異常終了していない場合は，指定できません。

［異常終了ジョブの次から］

指定したルートジョブネットのジョブの中で，異常終了したジョブの次のジョブから再実行します。異常終了していない場合は，指定できません。

［異常終了ジョブネットから］

指定したルートジョブネットで，異常終了したジョブを直下に含むジョブネットから再実行します。異常終了していない場合は，指定できません。

［先頭から］

指定したルートジョブネットの先頭のジョブから再実行します。

［警告終了ジョブだけ］

指定したルートジョブネットのジョブの中で，警告終了したジョブだけ再実行します。

［再実行オプション］

再実行するルートジョブネットを保留状態にするか，または異常状態の先行ユニットを警告終了にするかを指定します。

［再実行するルートジョブネットを保留状態にする］

再実行するルートジョブネットを保留状態にします。

［異常状態の先行ユニットを警告終了にする］

異常状態の先行ユニットがある場合に，そのユニットの終了状態を警告終了にします。［異常終了ジョブの次から］を選択した場合，チェックできます。

12.3.35　［再実行］ダイアログボックス（ネストジョブネット用またはジョブ用）

［再実行］ダイアログボックス（ネストジョブネット用またはジョブ用）では，ジョブネットまたはジョブの再実行方法を指定します。ルートジョブネットを選択した場合と，ネストジョブネットまたはジョブを選択した場合で，再実行の指定方法が異なります。［再実行］ダイアログボックス（ネストジョブネット用またはジョブ用）を次の図に示します。

図12‒62　［再実行］ダイアログボックス（ネストジョブネット用またはジョブ用）

表示項目について説明します。

［ユニット名］

再実行するジョブネット，またはジョブ名が表示されます。

［再実行方法］

ネストジョブネットまたはジョブの場合の再実行方法を指定します。デフォルトは［このユニットから］です。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.5.11(2) ネストジョブネットまたはジョブを再実行する」を参照してください。

［このユニットから］

指定したユニットとそれ以降のユニットを再実行します。

［このユニットだけ］

指定したユニットだけを再実行します。

［このユニットの次から］

指定したユニットの次のユニットから再実行します。

［再実行オプション］

再実行で指定したユニットを保留状態にするか，または異常状態の先行ユニットを警告終了にするかを指定します。

［再実行で指定したユニットを保留状態にする］

再実行で指定したユニットを保留状態にします。［再実行方法］で［このユニットから］または［このユニットだけ］を選択した場合，チェックできます。［このユニットの次から］を選択した場合，およびジョブネットコネクタの場合，この項目は選択できません。

なお，［デフォルト値の設定］ダイアログボックスの再実行（ネストジョブネット用またはジョブ用）で［再実行で指定したユニットを保留状態にする］をチェックしている場合，ジョブネットコネクタの選択時でもチェックされた状態で表示されますが［OK］ボタンのクリック時に無視されます。

［異常状態の先行ユニットを警告終了にする］

異常状態の先行ユニットがある場合に，そのユニットの終了状態を警告終了にします。

12.3.36　［サスペンド実行］ダイアログボックス

［サスペンド実行］ダイアログボックスでは，サスペンド状態にしたいルートジョブネットに実行中の世代がある場合に，サスペンドしないでエラーにするか，またはサスペンドするかを選択します。サスペンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.5.17 ジョブネットの実行登録を解除しないでジョブネットやジョブの定義を変更する」を参照してください。

［サスペンド実行］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒63　［サスペンド実行］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ジョブネット名］

サスペンド状態にしたいルートジョブネット名が表示されます。

［実行中の世代がある場合］

サスペンド状態にしたいルートジョブネットに実行中の世代がある場合の動作を選択します。デフォルトは［サスペンドしない］です。

［サスペンドしない］

サスペンドするルートジョブネットに実行中の世代がある場合にサスペンドしません。

［サスペンドする］

サスペンドするルートジョブネットに実行中の世代があっても，サスペンドします。

12.3.37　［サスペンド解除］ダイアログボックス

［サスペンド解除］ダイアログボックスでは，ルートジョブネットのサスペンド状態を解除したとき，親ジョブネットが実行中に追加されたユニットを実行するかどうかを選択します。［サスペンド解除］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒64　［サスペンド解除］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ジョブネット名］

サスペンド状態を解除するルートジョブネット名が表示されます。

［親ジョブネットが実行中に追加されたユニット］

サスペンド中に追加したユニットの親ジョブネットが実行中であった場合で，サスペンド状態を解除したときに，追加したユニットを実行するかどうかを選択します。デフォルトは［実行する］です。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.5.17(3)(d) サスペンド解除後の追加ユニットの動作」を参照してください。

［実行する］

サスペンド状態を解除したときに，追加したユニットを実行します。

［実行しない（実行中止）］

サスペンド状態を解除したときに，追加したユニットを実行しないで，計画未実行状態にします。

［保留する］

サスペンド状態を解除したときに，追加したユニットを実行しないで，保留属性を設定します。保留が解除されるまで，追加したユニットは実行されません。

12.3.38　［モニタ詳細−［ジョブネット］］ダイアログボックス

［モニタ詳細−［ジョブネット］］ダイアログボックスでは，選択したジョブネット（ジョブネット，リモートジョブネット，およびジョブネットコネクタ）の実行状態および実行結果の詳細情報を確認します。選択するアイコンによって表示されるダイアログボックスが異なります。表示されるダイアログボックスを次に示します。

ルートジョブネットを選択した場合

［モニタ詳細−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ルートジョブネット用）

ネストジョブネットを選択した場合

［モニタ詳細−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ネストジョブネット用）

ルートリモートジョブネットを選択した場合

［モニタ詳細−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ルートリモートジョブネット用）

ネストリモートジョブネットを選択した場合

［モニタ詳細−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ネストリモートジョブネット用）

ジョブネットコネクタを選択した場合

［モニタ詳細−［ジョブネットコネクタ］］ダイアログボックス

なお，次に示すダイアログボックスの表示項目はそれぞれ同じです。

［モニタ詳細−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ルートジョブネット用）および［モニタ詳細−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ルートリモートジョブネット用）

［モニタ詳細−［ジョブネットコネクタ］］ダイアログボックス，［モニタ詳細−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ネストジョブネット用），および［モニタ詳細−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ネストリモートジョブネット用）

［モニタ詳細−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ルートジョブネット用），および［モニタ詳細−［ジョブネットコネクタ］］ダイアログボックスをそれぞれ次に示します。

図12‒65　［モニタ詳細−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ルートジョブネット用）

図12‒66　［モニタ詳細−［ジョブネットコネクタ］］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニットの完全名が表示されます。

［状態］

ユニットの状態が表示されます。

［計画一時変更］

ユニットが計画一時変更されているかどうかが表示されます。

［保留］

ユニットの保留状態が表示されます。

保留状態の表示は，保留の設定によって異なります。表示内容と保留の設定を次の表に示します。

表12‒20　［モニタ詳細−［ジョブネット］］ダイアログボックスおよび［モニタ詳細−［ジョブネットコネクタ］］ダイアログボックスでの保留状態の表示内容と保留の設定

表示内容

保留の設定

定義に従う（保留する）

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの［保留］で［する］を選択

定義に従う（保留しない）

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの［保留］で［しない］を選択

定義に従う（前回異常時だけ保留）

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの［保留］で［前回異常時だけ保留］を選択

定義に従う（前回異常警告時だけ保留）

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの［保留］で［前回異常警告時だけ保留］を選択

あり

［操作］−［保留属性変更］で［保留属性設定］を選択

［実行登録］ダイアログボックスの［保留］で［する］をチェック

なし

［操作］−［保留属性変更］で［保留解除］を選択

［開始予定日時］

ユニットの実行開始予定日時が表示されます。

［開始日時］

ユニットの実行開始日時が表示されます。

ここで表示される実行開始日時は，マネージャーホスト上でユニットの状態が「実行中」となった日時です。

実際にエージェント上でジョブが実行開始した日時は，ajsshowコマンドのフォーマット指示子に「他ホストでの，ジョブの実行開始日時（%V）」を指定することで確認できます。

ajsshowコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsshow」を参照してください。

［再実行開始日時］

ユニットが再実行されたときの開始時刻が表示されます。

再実行開始日時は，ユニットが再実行されたとき，再実行開始点の上位ジョブネットに対して設定されます。ただし，ルートジョブネットが実行中の場合は，ルートジョブネットに再実行開始日時は設定されません。ルートジョブネットが終了状態の場合は，再実行開始点にルートジョブネットを指定していると，ルートジョブネットにだけ再実行開始日時が設定されます。

［終了日時］

ユニットの実行終了日時が表示されます。

ここで表示される実行終了日時は，マネージャーホスト上でユニットが終了状態になった日時です。

実際にエージェント上でジョブが終了した日時は，ajsshowコマンドのフォーマット指示子に「他ホストでの，ジョブの実行終了日時（%Q）」を指定することで確認できます。

ajsshowコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsshow」を参照してください。

［遅延状態］

ユニットの遅延状態が表示されます。

［開始遅延日時］

開始遅延を監視するときの開始時刻が表示されます。

［終了遅延日時］

終了遅延を監視する日時が表示されます。

スケジュール上の終了予定日時に対する終了遅延監視では，開始予定日時からの相対的な日時および，終了予定の絶対的な日時を終了遅延日時とします。

これに対し，実行所要時間による終了遅延監視では，開始日時からの相対的な日時を終了遅延日時とします。そのため，終了遅延日時が確定するのはジョブネットの実行が開始されたときとなります。

なお，スケジュール上の終了予定日時に対する終了遅延監視と，実行所要時間による終了遅延監視の両方を設定している場合は，二つの時刻のうち，より早い方（過去の方）を表示します。

［開始遅延］

開始遅延の有無が表示されます。

［終了遅延］

終了遅延の有無が表示されます。

［接続元実行ID］

接続しているジョブネットコネクタの実行IDが表示されます。

ジョブネットコネクタでの実行順序制御を行っていないジョブネット，およびリモートジョブネットの場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

実行順序制御を行っている場合，ジョブネットコネクタと接続していないときは「なし」と表示されます。また，接続しているジョブネットコネクタに対して参照権限がない場合も「なし」と表示されます。

この項目は，［モニタ詳細−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ルートジョブネット用），および［モニタ詳細−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ルートリモートジョブネット用）でだけ表示されます。

注意事項

別ホストのスケジューラーサービスにあるジョブネットコネクタと接続している場合は，ジョブネットコネクタ側のホスト上でJP1/AJS3サービスを起動しておく必要があります。

補足事項

接続するジョブネットコネクタとの関係と実行IDの表示について次に示します。

表12‒21　接続するジョブネットコネクタとの関係と実行IDの表示

結果/予定

接続先のジョブネットの世代

ジョブネットコネクタとの関係

実行ID

実行順序制御方式

結果

結果

ジョブネットコネクタと未接続

×

○

ジョブネットコネクタと接続済み

ジョブネットコネクタがある

○

○

ジョブネットコネクタがない（登録解除によって削除された）

○

○

予定

確定世代

同一実行日に，スケジュールが確定しているジョブネットコネクタの実行予定がある

接続先のユニット種別が正しい

○

○

接続先のユニット種別が不正

○※

○

同一実行日に，ジョブネットコネクタの擬似予定がある

×

○

同一実行日に，ジョブネットコネクタの実行予定がない

×

○

擬似予定

−

×

○

（凡例）

−：該当しない。

○：接続相手の情報が表示される。

×：「なし」が表示される。

注※

接続先のジョブネットの，接続元のジョブネットコネクタとして，通常のネストジョブネットなどが指定されている場合（定義不正の場合），接続先のジョブネットの，予定世代の接続元実行IDは表示されますが，実行時には定義不正のため異常検出終了になります。定義不正がないかを確認するには，定義内容の事前チェック機能を使用してください。

接続関係が確定していない世代の場合，接続相手のジョブネットコネクタから接続予定の世代を特定し，この世代の実行IDを表示します。

このとき，接続相手のジョブネットコネクタが別のホストにある場合，そのホストと通信します。そのため，認証圏が異なる場合は，ログインが必要となります。

［モニタ詳細］ダイアログボックスを表示させたまま，［最新情報に更新］や自動更新を行う場合も［接続先実行ID］または［接続元実行ID］を取得するため，ログインが必要になることがあります。

ログイン画面で［キャンセル］を選択した場合は，「不明」と表示されます。「不明」と表示されている場合，［モニタ詳細］ダイアログボックスの再表示や自動更新では，ジョブネットコネクタがあるホストと通信しません。そのため，「不明」と表示されたままとなります。

［接続元実行ID］を表示させたい場合は，［表示］−［最新情報に更新］で表示内容を更新してください。

なお，接続関係が確定している場合，ジョブネットコネクタがあるホストと通信する必要はなく［接続元実行ID］が表示されます。

［実行順序制御方式］

実行順序制御方式が表示されます。

実行順序制御方式は世代ごとに一時変更でき，次のように表示されます。

変更されていない場合

「定義に従う（実際の定義内容）」と表示されます。

「非同期」から「同期」に変更されている場合

「同期」と表示されます。

「同期」から「非同期」に変更されている場合

「非同期」と表示されます。

なお，実行順序制御を行っていないジョブネット，およびリモートジョブネットの場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

この項目は，［モニタ詳細−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ルートジョブネット用），および［モニタ詳細−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ルートリモートジョブネット用）でだけ表示されます。

［接続先実行ID］

ジョブネットコネクタを選択した場合に，接続先のジョブネットの実行IDが表示されます。ジョブネットに接続していない場合は「なし」と表示されます。また，接続先のジョブネットに対して参照権限がない場合も「なし」と表示されます。

この項目は，［モニタ詳細−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ネストジョブネット用），［モニタ詳細−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ネストリモートジョブネット用），および［モニタ詳細−［ジョブネットコネクタ］］ダイアログボックスでだけ表示されます。

注意事項

別ホストのスケジューラーサービスにある接続先のジョブネットと接続している場合は，接続先のジョブネット側のホスト上でJP1/AJS3サービスを起動しておく必要があります。

補足事項

接続先のジョブネットとの関係と実行IDの表示について次に示します。

表12‒22　接続先のジョブネットとの関係と実行IDの表示

結果/予定

ジョブネットコネクタの世代

接続先ジョブネットとの関係

実行ID

結果

結果

接続先のジョブネットと未接続

×

接続先のジョブネットと接続済み

接続先のジョブネットがある

○

接続先のジョブネットがない（登録解除によって削除された）

○

予定

確定世代

同一実行日に，スケジュールが確定している接続先のジョブネットの実行予定がある

接続先のユニット種別が正しい

○

接続先のユニット種別が不正

○※

同一実行日に，接続先のジョブネットの擬似予定がある

×

同一実行日に，接続先のジョブネットの実行予定がない

×

擬似予定

−

×

（凡例）

−：該当しない。

○：接続相手の情報が表示される。

×：「なし」が表示される。

注※

ジョブネットコネクタの接続先のジョブネットとして，通常のルートジョブネットやネストジョブネットが指定されている場合（定義不正の場合），ジョブネットコネクタの予定世代の接続先実行IDは表示されますが，実行時には定義不正のため異常検出終了になります。定義不正がないかを確認するには，定義内容の事前チェック機能を使用してください。

接続関係が確定していない世代の場合，接続先のジョブネットから接続予定の世代を特定し，この世代の実行IDを表示します。

このとき，接続先のジョブネットが別のホストにある場合，そのホストと通信します。そのため，認証圏が異なる場合は，ログインが必要となります。

［モニタ詳細］ダイアログボックスを表示させたまま，［最新情報に更新］や自動更新を行う場合も［接続先実行ID］または［接続元実行ID］を取得するため，ログインが必要になることがあります。

ログイン画面で［キャンセル］を選択した場合は，「不明」と表示されます。「不明」と表示されている場合，［モニタ詳細］ダイアログボックスの再表示や自動更新では，接続先のジョブネットがあるホストと通信しません。そのため，「不明」と表示されたままとなります。

［接続先実行ID］を表示させたい場合は，［表示］−［最新情報に更新］で表示内容を更新してください。

なお，接続関係が確定している場合，接続先のジョブネットがあるホストと通信は必要なく［接続先実行ID］が表示されます。

［待ち合わせ］

ユニットが待ち合わせ条件付きユニットの場合に，成立していない待ち合わせ条件があるかどうかが次のように表示されます。

待ち合わせ条件が成立していない場合

「あり」と表示されます。

待ち合わせ条件が成立している場合

「なし」と表示されます。

なお，次のどれかの場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

待ち合わせ条件が設定されていない場合

接続先が，JP1/AJS3 - Manager 09-50より前またはJP1/AJS2 - Managerの場合

JP1/AJS3 - Managerのデータベースが互換用ISAM構成の場合

［実行結果詳細］

リモートジョブネットを選択した場合，［詳細］ボタンをクリックできます。［詳細］ボタンをクリックすると，［実行結果詳細］ダイアログボックスが表示されます。詳細については，「12.3.39 ［実行結果詳細］ダイアログボックス」を参照してください。

［定義編集］ボタン

ユニットの詳細情報を定義する［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックス，または［詳細定義−［リモートジョブネット］］ダイアログボックスが表示されます。詳細については，「12.3.8 ［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ルートジョブネット用）」，「12.3.9 ［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ネストジョブネット用）」，「12.3.10 ［詳細定義−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ルートリモートジョブネット用）」，または「12.3.11 ［詳細定義−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ネストリモートジョブネット用）」を参照してください。

注意事項

表示される実行状態は，ダイアログボックスが表示されるときに取得されるため，リストエリアで表示されている内容と異なることがあります。

同じユニットを対象に表示しても，複数のダイアログボックスが表示されます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）から表示した場合，実行状態は自動更新されません。

ユニットの開始日時および終了日時は，JP1/AJS3 - Managerでの時間を表示します。ジョブなどの実際の開始日時および終了日時は，JP1/AJS3 - Agentのログを確認してください。

ジョブネットコネクタまたは接続先のジョブネットの接続関係が確定していない世代に対して［モニタ詳細］ダイアログボックスを表示した場合，次のことに注意してください。

・異なる認証圏のホストにあるジョブネットコネクタまたは接続先のジョブネットを接続相手に指定している場合，［接続元実行ID］または［接続先実行ID］を取得するために，接続相手のホストに対してログインが必要になることがあります。

・接続相手のユニットがあるホストと通信が必要となる場合があるため，接続相手のユニットがあるホストのJP1/AJS3サービスを起動しておく必要があります。起動していない場合，通信エラーとなります。なお，通信エラーが検出されるまでの間は，ほかの操作はできません。

12.3.39　［実行結果詳細］ダイアログボックス

［実行結果詳細］ダイアログボックスでは，ユニットの実行結果の詳細を確認します。［実行結果詳細］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒67　［実行結果詳細］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［実行結果詳細］

ジョブが出力した標準エラー出力ファイルの内容が表示されます。

リモートジョブネットの場合，リモートジョブネットの実行時に発生したエラーメッセージが表示されます。

イベントジョブおよびアクションジョブの場合，実行結果およびメッセージが表示されます。

ジョブネットコネクタおよび接続先のジョブネットの場合，再実行時に発生したエラーメッセージが表示されます。

フレキシブルジョブを同期モードで一斉実行した場合，実行結果詳細は宛先エージェントごとに次の形式で表示されます。

[ホスト名,IPアドレス,終了コード,ジョブ判定結果※]

宛先エージェントの標準エラー出力の内容

注※

正常終了の場合：normal

警告終了の場合；warning

異常終了の場合：abnormal

注意事項

ジョブの中で標準エラー出力ファイルを移動または削除した場合，［実行結果詳細］ダイアログボックスは表示されません。

イベントジョブを再実行した場合，前に実行したときの実行結果およびメッセージは消えないで，累積して表示されます。

標準エラー出力ファイルを追加書きに設定したUNIXジョブおよびPCジョブを再実行した場合，前に実行したときの実行結果は消えないで，累積して表示されます。

12.3.40　［一時変更情報の一覧］ダイアログボックス

［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスでは，ジョブネットやジョブに対して行った計画一時変更や保留属性変更などの一時変更の情報を一覧で表示します。また，一時変更情報の一覧から任意の操作を選択し，再操作できます。

［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒68　［一時変更情報の一覧］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［表示開始日］

一時変更情報の表示開始日を指定します。指定できる値とデフォルト値を次の表に示します。

表12‒23　指定できる値とデフォルト値

項番

年月日

指定できる値

デフォルト値

1

［年］

1994〜2036

次のウィンドウから表示した場合は，JP1/AJS3 - Viewを起動した時の年月日。

・［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

・［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

・［デイリースケジュール］ウィンドウ

・［マンスリースケジュール］ウィンドウ

・［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

・［検索］ウィンドウ

［リリース登録］ダイアログボックスから表示した場合は，［リリース登録］ダイアログボックスで指定した［リリース日時］の年月日。

2

［月］

1〜12

3

［日］

1〜31（その月の1か月の日数）

［更新］ボタン

一時変更情報の一覧の表示内容が更新されます。

［リストフィルタ］

［リストフィルタ］をチェックすると，リストフィルターが有効になり，一覧で表示されているエリアの各表示項目に［▼］が表示されます。

［▼］をクリックして表示されるドロップダウンリストから項目を選択すると，該当する情報だけを絞り込んで表示できます。

一時変更情報リストエリア

［表示開始日］に指定した年月日以降の一時変更情報が表示されます。

一時変更情報には，［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスの表示元の画面で選択したユニットを含むルートジョブネット配下のすべてのユニットの一時変更操作が表示されます。

各列のヘッダーをクリックすると，表示内容の並び順を変更できます。

各列のヘッダーの境界線をマウスで左右にドラッグすると，各列の表示幅を変更できます。各列の表示幅は，JP1/AJS3 - View終了後も保存されます。

各列のヘッダーの［▼］をクリックすると，リストフィルターで情報を絞り込んで表示できます。リストフィルターの設定状態（リストフィルターの有効／無効，およびフィルタリングの状態）は，JP1/AJS3 - View終了後も保存されます。

［再操作］

一時変更の再操作が行われたかどうかの状態が表示されます。

空白：一時変更の再操作が行われていない状態です。

操作済：一時変更の再操作が行われた状態です。

［ユニット名］

［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスの表示元の画面で選択したユニットを含む，ルートジョブネット配下の各ユニットの名称が表示されます。

一時変更を再操作させる場合は，その操作対象になります。

［上位パス］

各ユニットの上位パス名がスケジューラーサービス名付きで表示されます。

［ルートジョブネット名］

各ユニットが属するルートジョブネットの名称が表示されます。

［開始予定日］

各ユニットの開始予定日が表示されます。

開始予定日は，各ユニットの実行登録番号（YYYYMMDDnnn）の「YYYYMMDD」部分を「YYYY/MM/DD」の形式で表示します。

［実行通番］

各ユニットの実行登録番号（YYYYMMDDnnn）の「nnn」が表示されます。

［操作種別］

各ユニットに行われた一時変更の操作種別が表示されます。操作種別としては，次のものが表示されます。

日時変更

即時実行

実行中止

変更解除

保留属性変更

遅延監視変更

優先順位変更

実行順序制御方式の一時変更

待ち合わせ

実行予定の追加

コマンド

注意事項

［追加］ダイアログボックス（ネストジョブネット用またはジョブ用）でネストジョブネットの実行予定や開始日時を追加した場合，「日時変更」と表示されます。

［追加］ダイアログボックス（ネストジョブネット用またはジョブ用）でジョブの実行予定や開始日時を追加した場合，「変更解除」と表示されます。

［操作日時］

各ユニットの一時変更操作または一時変更の再操作を行った日時が「YYYY/MM/DD hh:mm:ss」の形式で表示されます。

［操作ユーザー］

各ユニットの一時変更操作または一時変更の再操作を行ったJP1ユーザー名が表示されます。

なお，一時変更の再操作を複数回実施した場合は，最後に実施したJP1ユーザー名が表示されます。

［操作内容］

各ユニットの一時変更操作の詳細が表示されます。

補足事項

一時変更情報の一覧の表示内容が更新される契機は，次のとおりです。

・［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスの起動直後

・［更新］ボタンのクリック時

・一時変更の再操作処理が正常終了した直後

一時変更の再操作後，再操作が正常終了した一時変更情報は，選択状態が解除されます。

［全選択］ボタン

すべての一時変更情報を選択した状態にします。

［一覧情報を記憶］ボタン

選択した一時変更情報を，CSV形式でシステムクリップボードに記憶します。

なお，一度にクリップボードにコピーできる一時変更情報の数は，1,000行以内です。

［再操作実行］ボタン

選択した一時変更を再操作します。一時変更情報を複数選択している場合，操作日時の昇順に再操作します。

12.3.41　［一時変更の再操作処理結果］ダイアログボックス

［一時変更の再操作処理結果］ダイアログボックスでは，一時変更の再操作時のエラー情報を表示します。このダイアログボックスは，複数の一時変更の再操作でエラーが発生した場合だけ表示されます。

［一時変更の再操作処理結果］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒69　［一時変更の再操作処理結果］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［操作結果］

一時変更の再操作でのエラーの内容が一覧で表示されます。

各列のヘッダーをクリックすると，操作結果の並び順を変更できます。

［ユニット名］

エラーが発生した一時変更の再操作の，操作対象ユニットの名称が表示されます。

［上位パス］

ユニットの上位パス名がスケジューラーサービス名付きで表示されます。

［操作日時］

操作日時が表示されます。

［エラー内容］

エラーの内容が表示されます。

12.3.42　［環境設定］ダイアログボックス

［環境設定］ダイアログボックスでは，JP1/AJS3 - Viewのウィンドウの動作環境を設定します。このダイアログボックスのタブを次に示します。

［起動］タブ

［メイン］タブ

［エディタ・モニタ］タブ

［スケジュール］タブ

［全般］タブ

［その他］タブ

［起動］タブの自動ログインの設定，および［その他］タブでの設定は，JP1/AJS3 - Viewごとに有効です。

［起動］タブの起動モードの設定，［メイン］タブ，［エディタ・モニタ］タブ，［スケジュール］タブ，および［全般］タブでの設定は，JP1/AJS3 - View，およびログインしているユーザーごとに有効です。

次に各タブの表示項目について説明します。

(1)　［起動］タブ

自動ログイン，および起動モードを設定します。

自動ログインを設定すると，JP1/AJS3 - Viewを起動したとき，［自動ログイン］で指定したJP1/AJS3 - Managerに自動的に接続します。そのため，［ログイン］画面でのログイン操作は不要になります。

また，起動モードを設定すると，JP1/AJS3 - Viewで使用できる機能が制限されます。

［環境設定］ダイアログボックスの［起動］タブを次の図に示します。

図12‒70　［環境設定］ダイアログボックスの［起動］タブ

表示項目について説明します。

［自動ログイン］

自動ログインについての設定をします。

なお，リモートデスクトップ複数接続機能が有効の場合は，OSユーザーごとに設定できます。

［自動ログイン］

JP1/AJS3 - Viewを起動したとき，JP1/AJS3 - Managerに自動的に接続するかどうかを指定します。デフォルトは［しない］です。

［する］

自動的に接続する場合に選択します。［する］を選択すると，［ユーザー名］，［パスワード］，［接続ホスト名］を指定できます。

［しない］

自動的に接続しない場合に選択します。［しない］を選択すると，［ユーザー名］，［パスワード］，［接続ホスト名］は不活性表示になります。

［ユーザー名］

ログインするユーザー名を指定します。［自動ログイン］で［する］を選択している場合に指定できます。デフォルトは空白です。

［パスワード］

ログインするユーザー名のパスワードを指定します。［自動ログイン］で［する］を選択している場合に指定できます。入力された文字は「*」で表示されます。

なお，パスワードがすでに設定されている場合，そのパスワードは表示されません。

［接続ホスト名］

自動的に接続したいJP1/AJS3 - Managerのホスト名またはIPアドレスを255バイト以内の文字列で指定します。IPアドレスを指定する場合，IPv4アドレスをドット表記（例：100.100.1.1）で指定します。IPv6アドレスは指定できません。

［自動ログイン］で［する］を選択している場合に指定できます。デフォルトは空白です。

［起動モード］

起動モードおよび機能メニューについての設定をします。

［起動モード］

JP1/AJS3 - Viewを起動したときの起動モードを指定します。デフォルトは［標準モード］です。ただし，バージョン8からバージョンアップインストールした場合のデフォルトは［互換モード］です。設定できる起動モードの種類を次に示します。

［標準モード］

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウを標準モードで起動します。

［監視モード］

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウを監視モードで起動します。

［互換モード］

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウを互換モードで起動します。

［機能メニューの設定］ボタン

起動モードが標準モードの場合，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）に表示される機能メニューを設定します。［機能メニューの設定］ボタンをクリックすると，［機能メニューの設定］ダイアログボックスが表示されます。詳細については，「12.3.43 ［機能メニューの設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［Viewカスタマイズ設定］

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerにログインしたとき，接続先マネージャーホストにアップロードされているViewカスタマイズ設定ファイル（jajsCustomizeView）を読み込むかどうかを指定します。デフォルトは［読み込む］です。

なお，Viewカスタマイズ設定ファイル（jajsCustomizeView）は初回ログイン時だけ読み込みます。通信が切断された場合および認証サーバが再起動された場合の再ログイン時には読み込みません。

［表示設定］

［読み込む］

接続先マネージャーホストにアップロードされているViewカスタマイズ設定ファイル（jajsCustomizeView）を読み込む場合に指定します。JP1/AJS3 - Viewのウィンドウ上に，Viewカスタマイズ設定ファイル（jajsCustomizeView）に指定された接続先マネージャーホストの情報が表示されます。

［読み込まない］

接続先マネージャーホストにアップロードされているViewカスタマイズ設定ファイル（jajsCustomizeView）を読み込まない場合に指定します。

(2)　［メイン］タブ

［環境設定］ダイアログボックスの［メイン］タブを次の図に示します。

図12‒71　［環境設定］ダイアログボックスの［メイン］タブ

表示項目について説明します。

［メイン画面のリストエリア］

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアおよび詳細情報エリアについての設定をします。

［アイコン表示色］

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアのアイコン表示色を，ユニットの状態に従うか，またはユニットの結果に従うかを設定します。デフォルトは［結果に従う］です。設定できる種類を次に示します。

［状態に従う］

アイコン表示色を状態で表示します。

［結果に従う］

アイコン表示色を結果で表示します。

［状態／結果のカラーイメージ］

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアの［状態］と［結果］，および詳細情報エリアの［状態］に実行状態，実行結果，遅延を示すカラーイメージを表示させるかどうかを指定します。デフォルトは［表示する］です。

［表示する］

実行状態，実行結果，遅延について，カラーイメージと文字列で表示します。

［表示しない］

実行状態，実行結果，遅延について，文字列だけで表示します。

［ジョブグループの状態表示］

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアでジョブグループの状態を表示するかどうかを設定します。デフォルトは［しない］です。設定できる種類を次に示します。

［する］

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアにジョブグループの状態を表示します。

［しない］

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアにジョブグループの状態を表示しません。

補足事項

ジョブグループの状態表示について

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアで表示されるジョブグループの状態は，ルートジョブネットがとりうる状態に優先順位を付けて分類したものです。ルートジョブネットとジョブグループの状態の優先順位（値が小さいほど優先順位は高い）を次の表に示します。ジョブグループの状態を決定する際には，ジョブグループ直下のユニットが持つ状態の中で最も高い優先順位が上位に伝えられ，ジョブグループの状態として表示されます。

表12‒24　ルートジョブネットとジョブグループの状態の優先順位

優先順位

ルートジョブネットの状態

ジョブグループの状態

1

閉塞

閉塞

2

異常検出実行中

異常検出実行中

3

異常検出終了

異常検出終了

中断

強制終了

順序不正

4

警告検出実行中

警告検出実行中

5

警告検出終了

警告検出終了

6

開始時刻待ち

実行中

保留中

起動条件待ち

実行中

監視中

7

正常終了

正常終了

繰り越し未実行

監視未起動終了

監視正常終了

監視打ち切り終了

監視中断

8

未計画

未計画

9

未登録

（なし）

ジョブグループの遅延表示について

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアで表示されるジョブグループの遅延は，ルートジョブネットの遅延表示と同様に，状態表示の文字列に連結されて”正常終了（遅延）”のように表示されます。ジョブグループの遅延を決定する際には，ジョブグループ直下のユニットが持つ遅延の中で最も高い優先順位が上位に伝えられ，ジョブグループの遅延として表示されます。

遅延には4種類ありますが，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）で表示する際には二つに分類して表示されます。

ルートジョブネットとジョブグループの遅延の優先順位（値が小さいほど優先順位は高い）を次の表に示します。

表12‒25　ルートジョブネットとジョブグループの遅延の優先順位

優先順位

遅延状態

ルートジョブネットとジョブグループの遅延表示

1

ルートジョブネットの終了遅延

（遅延）

2

ネストジョブネットまたはジョブの終了遅延

（ネスト遅延）

3

ルートジョブネットの開始遅延

（遅延）

4

ネストジョブネットの開始遅延

（ネスト遅延）

5

遅延なし

表示なし

（例）

ジョブグループA直下に，ジョブグループB，ジョブネットC，ジョブネットDが定義されている場合のジョブグループAの状態/遅延の決定方法を，次の図に示します。ここで，ジョブネットCの（遅延）は「ルートジョブネットの開始遅延」，ジョブネットDの（ネスト遅延）は「ネストジョブネットの終了遅延」であると仮定します。

図12‒72　ルートジョブネットとジョブグループの遅延と優先順位の例

ジョブグループAの状態の決定

表12-24より，ジョブグループBの「実行中」の優先順位は"6"です。同様に，ジョブネットCの「強制終了」の優先順位は"3"，ジョブネットDの「繰り越し未実行」の優先順位は"7"です。この中で最も優先順位が高いのは，"3"です。よって，ジョブグループAの状態は，優先順位"3"の「異常検出終了」となります。

ジョブグループAの遅延の決定

表12-25より，ジョブグループBは「遅延なし」のため優先順位は"5"です。同様に，ジョブネットCの「（遅延）」は「ルートジョブネットの開始遅延」であるため優先順位は"3"，ジョブネットDの「（ネスト遅延）」は「ネストジョブネットの終了遅延」であるため優先順位は"2"です。この中で最も優先順位が高いのは，"2"です。よって，ジョブグループAの遅延は，優先順位"2"の「（ネスト遅延）」となります。

［ジョブネットをダブルクリック］

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアで，ジョブネットをダブルクリックしたときに，表示されるウィンドウを指定します。デフォルトは［ジョブネットエディタを表示］です。指定できる種類を次に示します。

［状態をジョブネットモニタで表示］

ジョブネットをダブルクリックすると，［ジョブネットモニタ］ウィンドウで最新状態を表示します。

［結果をジョブネットモニタで表示］

ジョブネットをダブルクリックすると，［ジョブネットモニタ］ウィンドウで最新結果を表示します。

［ジョブネットエディタを表示］

ジョブネットをダブルクリックすると，［ジョブネットエディタ］ウィンドウを表示します。

［画面起動時の設定］

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，または［ジョブネットモニタ］ウィンドウが表示されたときのウィンドウの動作についての設定をします。

［ジョブネットエディタ起動時の排他編集］

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウから［ジョブネットエディタ］ウィンドウを表示するときの排他編集モードの状態を指定します。デフォルトは［しない］です。指定できる排他編集モードの状態を次に示します。

［する］

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ起動時に，排他編集モードにします。

［しない］

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ起動時に，排他編集モードにしません。

［ジョブネットモニタ起動時の監視モード］

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）から［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示するときの監視モードを指定します。デフォルトは［固定監視］です。

なお，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）から［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示した場合は，この設定に関係なく固定監視で表示されます。

指定できる監視モードを次に示します。

［固定監視］

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアの状態，結果で表示されている世代だけを［ジョブネットモニタ］ウィンドウで表示します。

［最新の状態・結果を監視］

［状態］で［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示した場合，最新の状態を表示します。

［結果］で［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示した場合，最新の結果を表示します。

(3)　［エディタ・モニタ］タブ

マップエリアに表示するコメント，先行／後続ユニットの強調表示，およびリストエリアをダブルクリックしたときの動作について設定します。

［環境設定］ダイアログボックスの［エディタ・モニタ］タブを次の図に示します。

図12‒73　［環境設定］ダイアログボックスの［エディタ・モニタ］タブ

表示項目について説明します。

［マップエリア］

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，および［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアについての設定をします。

［ユニット名の改行］

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，および［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアで，ユニットアイコンを表示する際に，ユニット名の改行位置を指定するかどうかを指定します。デフォルトは［指定しない］です。指定できる種類を次に示します。

［指定する］

ユニット名の改行位置を指定できます。

［指定しない］

ユニット名の改行位置を指定できません。ユニット名は10バイトで改行されます。［指定しない］を選択した場合，［改行文字数］は不活性表示になります。

［改行文字数］

ユニット名の改行位置を指定する場合，ユニット名の先頭からの文字数を，全角文字・半角文字に関係なく指定します。指定できる値は，1〜30です。デフォルトは空白です。

［コメントの表示］

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，および［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアで，ユニット名の下にコメントを表示するかどうかを設定します。デフォルトは［しない］です。設定できる種類を次に示します。

［する］

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，および［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアで，ユニット名の下にコメントを表示します。

コメントに空白文字（スペース）が含まれる場合，空白文字は改行コードとして扱われ，コメントは空白文字の部分で改行されて表示されます。

［しない］

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，および［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアで，ユニットの下にコメントを表示しません。

［しない］を選択した場合，［表示文字数］，［改行文字］，および［コメントの非表示］は不活性表示になります。

［表示文字数］

ユニット名の下にコメントを表示する場合，コメントの先頭からの文字数を，全角文字・半角文字に関係なく指定します。指定できる値は，1〜80です。デフォルトは80です。

［改行文字］

ユニット名の下にコメントを表示する場合，コメントを改行させる位置を文字で指定します。［改行文字］では，このとき指定する文字を選択します。指定できる値を次に示します。

指定なし

“　”（スペース）

，（コンマ）

.（ピリオド）

−（ハイフン）

：（コロン）

；（セミコロン）

デフォルトは“　”（スペース）です。指定なしを選択した場合，すべてのユニットアイコンについて，［表示文字数］の範囲内でコメントを表示します。指定なし，“　”（スペース）以外を指定した場合，指定した文字のあとで改行されます。“　”（スペース）は半角文字，全角文字ともに改行されますが，その他の文字は半角文字だけ改行されます。

［コメントの非表示］

任意のユニットでコメントを表示させたくない場合，表示させないコメントの先頭に記号を指定します。［コメントの非表示］では，このとき指定する文字を選択します。［コメントの表示］で［する］を指定しても，ユニットごとにコメントを非表示にできます。指定できる値を次に示します。

指定なし

#

@

%（パーセント）

&

*

デフォルトは［指定なし］です。指定なしを選択した場合，右側の［がコメントの先頭文字の時］は不活性表示となります。

［強調表示］

［ジョブネットエディタ］ウィンドウまたは［ジョブネットモニタ］ウィンドウで強調表示を指定した場合に，基準となるユニット，基準となるユニットの直接の先行ユニット・後続ユニット，および関連線を何色で表示させるかを設定できます。

［基準ユニット］

［ジョブネットエディタ］ウィンドウまたは［ジョブネットモニタ］ウィンドウで強調表示を指定した場合に，基準となるユニットを表示させる色を設定します。デフォルトは「赤色（R,G,B=224,0,0）」です。

［直接の先行］

［ジョブネットエディタ］ウィンドウまたは［ジョブネットモニタ］ウィンドウで強調表示を指定した場合に，基準ユニットの直接の先行ユニット，および基準ユニットと先行ユニットとの関連線を表示させる色を設定します。デフォルトは「橙色（R,G,B=255,128,0）」です。

［直接の後続］

［ジョブネットエディタ］ウィンドウまたは［ジョブネットモニタ］ウィンドウで強調表示を指定した場合に，基準ユニットの直接の後続ユニット，および基準ユニットと後続ユニットとの関連線を表示させる色を設定します。デフォルトは「濃い桃色（R,G,B=255,128,160）」です。

［選択］ボタン

［基準ユニット］，［直接の先行］，［直接の後続］に割り当てられている表示色を変更する場合，または独自に表示色を作成する場合に選択します。［選択］ボタンをクリックすると，［表示色の選択］ダイアログボックスが表示されます。詳細については，「12.3.44 ［表示色の選択］ダイアログボックス」を参照してください。

［リストエリア］

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，および［ジョブネットモニタ］ウィンドウのリストエリアについての設定をします。

［ユニットをダブルクリック］

［ジョブネットエディタ］ウィンドウまたは［ジョブネットモニタ］ウィンドウのリストエリアで，表示されているユニットをダブルクリックしたときの動作を指定します。デフォルトは［詳細定義またはモニタ詳細ダイアログを表示］です。指定できる種類を次に示します。

［詳細定義またはモニタ詳細ダイアログを表示］

［ジョブネットエディタ］ウィンドウの場合，ユニットをダブルクリックすると，［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスが表示されます。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウの場合，ユニットをダブルクリックすると，［モニタ詳細−［アイコン名］］ダイアログボックスが表示されます。

［マップエリア中央で選択表示］

ユニットをダブルクリックすると，ユニットがマップエリア中央にスクロールして選択状態になります。［先行／後続の強調表示］をチェックすると，先行ユニットおよび後続ユニットが強調表示されます。デフォルトではチェックされていません。

(4)　［スケジュール］タブ

［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブを次の図に示します。

図12‒74　［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブ

表示項目について説明します。

［実行時間］

初回実行時間を秒単位で指定します。初回実行時間とは，初めてジョブネットやジョブを実行するとき，終了予定時刻を計算するための時間です。

終了予定時刻は，ジョブネットやジョブの実行時間の平均で計算されます。しかし，初めてジョブネットやジョブを実行するときは，平均実行時間がないので，初回実行時間を指定します。

［初回実行時間］

初回実行時間を秒単位で指定します。指定できる値は，1〜86,400です。デフォルトは1,200です。

［表示時間］

［デイリースケジュール］ウィンドウの日時エリアの表示時間を選択します。

［デイリー表示時間］

［デイリースケジュール］ウィンドウの日時エリアを24時間で表示するか，または48時間で表示するかを選択します。選択できる種類は，［24時間］と［48時間］です。デフォルトは［24時間］です。

［マンスリー実行シミュレーション］

マンスリースケジュール実行シミュレーションとは，スケジュールルールにジョブネットやジョブの実行時間を含めて実行スケジュールを割り出すことです。

計画実行登録では，前回実行予定が終了した時点で次回実行予定を算出しますが，マンスリースケジュールでは，次回実行予定まで表示するため，シミュレーションをして次回実行予定を算出し，表示します。

［シミュレーションの有無］

マンスリースケジュールの実行シミュレーションをするかどうかを設定します。設定できる種類は，［行う］と［行わない］です。デフォルトは［行わない］です。

［デイリー・マンスリー画面のツリーエリア］

［デイリースケジュール］ウィンドウ，および［マンスリースケジュール］ウィンドウのツリーエリアに表示されるユニット名の表示順序を指定します。

［表示順序］

ユニット名を名称順で表示するか，または実行時刻順で表示するかを選択します。選択できる種類は，［名称］と［実行時刻］です。デフォルトは［名称］です。

［名称］

ユニット名を基準にして，ツリーエリアのユニット名を昇順で表示します。並び順は，JP1/AJS3 - Managerの文字コード種別によって異なります。

［実行時刻］

画面に表示されている最も古い実行開始日時を基準にして，ツリーエリアのユニット名を昇順で表示します。

［表示するスケジュール情報がないジョブネット］

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ，および［マンスリースケジュール］ウィンドウで，表示するスケジュール情報がないルートジョブネット，およびプランニンググループをツリーエリアに表示するかどうかを指定します。デフォルトは，共に［表示］です。

［デイリー（階層表示）］

［表示］

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウで，表示するスケジュール情報がないルートジョブネット，およびプランニンググループについてもツリーエリアに表示させる場合に選択します。

［非表示］

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウで，表示するスケジュール情報がないルートジョブネット，およびプランニンググループはツリーエリアに表示させない場合に選択します。

［マンスリー］

［表示］

［マンスリースケジュール］ウィンドウで，表示するスケジュール情報がないルートジョブネットについてもツリーエリアに表示させる場合に選択します。

［非表示］

［マンスリースケジュール］ウィンドウで，表示するスケジュール情報がないルートジョブネットはツリーエリアに表示させない場合に選択します。

補足事項

［マンスリースケジュール］ウィンドウで未登録ユニットの実行予定を表示している場合，［マンスリー］の設定によって，ツリーエリアは次のようになります。

［表示］のとき

未登録ユニットが常に表示されます。

［非表示］のとき

表示期間内に実行予定があれば，未登録ユニットがツリーエリアに表示されます。表示期間内に実行予定がなければ，未登録ユニットはツリーエリアに表示されません。

［プランニンググループ］

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウでプランニンググループを指定して［マンスリースケジュール］ウィンドウを表示した場合に，プランニンググループを表示するかどうかを選択します。

［プランニンググループの表示］

［マンスリースケジュール］ウィンドウでプランニンググループを表示するかどうかを選択します。デフォルトは［する］です。

［する］を選択した場合は，プランニンググループ，またはその上位のジョブグループを指定して［マンスリースケジュール］ウィンドウを表示すると，プランニンググループ直下のルートジョブネットのスケジュールがマージして表示されます。

(5)　［全般］タブ

実行状態，実行結果，遅延の表示色を変更します。表示色を変更する場合は，［アイコン表示色の一覧］で変更したい項目を選択し，［アイコン表示色の変更］ドロップダウンリストから変更したい表示色を選択します。選択後，［OK］ボタンをクリックすると，表示色が変更されます。

［環境設定］ダイアログボックスの［全般］タブを次の図に示します。

図12‒75　［環境設定］ダイアログボックスの［全般］タブ

表示項目について説明します。

［表示色］

表示色についての設定をします。

［アイコン表示色の一覧］

実行状態，実行結果，遅延の表示色を一覧で表示します。表示される項目，および表示色を次の表に示します。

表12‒26　項目と表示色の一覧

項番

項目

表示色

1

未登録

指定なし

2

開始時刻待ち

空色

3

先行終了待ち

空色

4

保留予定

黄色

5

保留中

黄色

6

実行待ち

空色

7

未計画

灰色

8

キューイング

空色

9

実行中

緑

10

警告検出実行中

赤

11

異常検出実行中

赤

12

正常終了

薄い緑

13

警告検出終了

薄い赤

14

異常検出終了

薄い赤

15

計画未実行

灰色

16

未実行終了（実行予定なし）

灰色

17

未実行終了（実行予定あり）

灰色

18

中断

薄い赤

19

強制終了

薄い赤

20

順序不正

薄い赤

21

繰り越し未実行（実行予定なし）

灰色

22

繰り越し未実行（実行予定あり）

灰色

23

起動失敗

薄い赤

24

終了状態不明

薄い赤

25

閉塞

茶色

26

監視中

緑

27

起動条件待ち

空色

28

監視未起動終了

灰色

29

監視正常終了

薄い緑

30

監視打ち切り終了

薄い赤

31

監視中断

薄い緑

32

正常終了−偽

薄い緑

33

開始遅延

桃色

34

開始遅延（実行中）

濃い桃色

35

終了遅延

橙色

36

終了遅延（実行中）

濃い橙色

補足事項

アイコン表示色の割り当てを変更している場合は，項目と表示色の対応関係が表の内容と異なります。

［アイコン表示色の変更］

［アイコン表示色の一覧］で選択した実行状態，実行結果，遅延の表示色として割り当てる色を指定します。指定できる色（基本色）を次に示します。デフォルトは［指定なし］です。独自に表示色を作成している場合は，基本色に続けて作成した色が表示されます。

［空色］

［黄色］

［緑］

［薄い緑］

［赤］

［薄い赤］

［茶色］

［橙色］

［濃い橙色］

［桃色］

［濃い桃色］

［灰色］

［濃い灰色］

［指定なし］

補足事項

「未実行終了」および「繰り越し未実行」については，実行世代の範囲内で実行予定がある場合とない場合とで，それぞれ別の表示色を割り当てられます。ただし，実行状態，実行結果，遅延が文字列で表示される部分については，実行予定の有無に関係なく，「未実行終了」，「繰り越し未実行」とだけ表示されます。

［選択］ボタン

実行状態，実行結果，遅延に割り当てられている表示色を変更する場合，または独自に表示色を作成する場合に選択します。［選択］ボタンをクリックすると，［表示色の選択］ダイアログボックスが表示されます。詳細については，「12.3.44 ［表示色の選択］ダイアログボックス」を参照してください。

なお，［選択］ボタンは，［アイコン表示色の一覧］で項目を選択している場合だけ，選択できます。

［遅延表示色の優先度］

ユニットの状態で，異常，警告，または遅延の状態が同時に発生した場合，どの状態の表示色でアイコンを表示するかという優先度を指定します。デフォルトは［異常＞警告＞遅延］です。選択できる種類を次に示します。

［異常＞警告＞遅延］

異常，警告，遅延の順に優先します。遅延の状態を示す表示色でアイコンを表示する優先度を，異常と警告の状態よりも低く設定したい場合に選択します。

［異常＞遅延＞警告］

異常，遅延，警告の順に優先します。遅延の状態を示す表示色でアイコンを表示する優先度を，異常と警告の状態の間に設定したい場合に選択します。

［遅延＞異常＞警告］

遅延，異常，警告の順に優先します。遅延の状態を示す表示色でアイコンを表示する優先度を，異常と警告の状態よりも高く設定したい場合に選択します。

［保留予定］

ユニットの状態が待ちの状態で，かつ保留属性が設定されている場合，アイコンおよび状態／結果のカラーイメージを「保留予定」の色で表示するかどうかを指定します。デフォルトは［表示しない］です。設定できる種類を次に示します。

［表示する］

ユニットに保留属性が設定されている場合，アイコンおよび状態／結果のカラーイメージを「保留予定」の色で表示します。

［表示しない］

ユニットに保留属性が設定されているかどうかに関係なく，アイコンおよび状態／結果のカラーイメージを「〜待ち」の色で表示します。［表示しない］を選択すると，［保留属性変更分だけを表示する］は，不活性表示になります。

［保留属性変更分だけを表示する］

チェックありのときは，次の（A）を満たしていれば保留予定ありと判定します。

チェックなしのときは，次の（A）（B）どちらか一方を満たしていれば保留予定ありと判定します。

（A）表示の対象となる実行世代に対して保留属性設定している場合。

（B）表示の対象となる実行世代に対して保留属性変更していない，かつユニットの属性で保留するを設定している場合。

なお，［保留属性変更分だけを表示する］は［表示する］を選択している場合だけ，選択できます。

注意事項

保留予定の表示と，ユニット実行時の状態遷移をなるべく一致させるためには，接続先のJP1/AJS3 - Managerで環境設定パラメーターUNITDEFINERELOADに「yes」を設定してください。

ルートジョブネットの属性に「前回異常時だけ保留」，または「前回異常警告時だけ保留」が設定されている場合，「保留しない」を仮定して保留予定を求めますが，実行時に保留中に遷移することがあります。

［デイリースケジュール］ウィンドウおよび［マンスリースケジュール］ウィンドウでの擬似予定についても保留予定を表示させたい場合には，［保留属性変更分だけを表示する］をチェックなしに設定してください。

表示の対象となる実行世代について，保留予定ありと遅延ありを同時に検出した場合には，遅延ありの色を優先させて表示します。

(6)　［その他］タブ

トラブルシューティングについての設定をします。

［環境設定］ダイアログボックスの［その他］タブを次の図に示します。

図12‒76　［環境設定］ダイアログボックスの［その他］タブ

表示項目について説明します。

［トラブルシュート］

トレースレベルとログファイルの上限値についての設定をします。

なお，リモートデスクトップ複数接続機能が有効の場合は，OSユーザーごとに項目を設定できます。

［トレースレベル］

ログファイルに出力する情報のレベルを選択します。指定できる値は，1，3，5です。デフォルトは3です。値が大きいほど出力レベルは詳細になります。

また，ログファイルに出力される情報の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.2 ログの種類とログ情報の格納先」を参照してください。

［ログファイルの上限値］

ログファイルの上限値をメガバイト単位で指定します。指定できる値は，1〜512です。デフォルトは1です。

また，ログファイルのサイズが，指定した値を超えた場合の動作については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.2.5 ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

ログファイルサイズの見積もりについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.4 JP1/AJS3 - Viewのログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

［Viewカスタマイズ設定］

接続先マネージャーホストに，Viewカスタマイズ設定ファイル（jajsCustomizeView）をアップロードできます。アップロードしたパラメーターは，補正した形で保存されます。アップロードしたViewカスタマイズ設定ファイル（jajsCustomizeView）は，次回ログイン時に読み込まれます。

Viewカスタマイズ設定ファイル（jajsCustomizeView）の詳細については，「11.3.19 接続先マネージャーホストの情報を表示する」を参照してください。

すでにアップロードされているViewカスタマイズ設定ファイル（jajsCustomizeView）がある場合はダウンロードできます。

［設定ファイル］

Viewカスタマイズ設定ファイル（jajsCustomizeView）をアップロードまたはダウンロードします。

［アップロード］ボタン

Viewカスタマイズ設定ファイル（jajsCustomizeView）をアップロードできます。

［ダウンロード］ボタン

アップロードされているViewカスタマイズ設定ファイル（jajsCustomizeView）をダウンロードできます。

［環境設定］ダイアログボックスでの設定が有効になるタイミングは，各タブによって異なります。各タブでの設定が有効になるタイミングを次の表に示します。

表12‒27　各タブでの設定が有効になるタイミング

タブ名

項目

有効となるタイミング

起動

自動ログイン

次回，JP1/AJS3 - Viewにログインしたとき

起動モード

次回，JP1/AJS3 - Viewを起動したとき

Viewカスタマイズ設定

次回，JP1/AJS3 - Viewにログインしたとき

メイン

アイコン表示色

［環境設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたあと

状態／結果のカラーイメージ

［環境設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたあと

ジョブグループの状態表示

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）を別ウィンドウで表示したとき

次回，JP1/AJS3 -Viewを起動したとき

ジョブネットをダブルクリック

［環境設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたあと

ジョブネットエディタ起動時の排他編集

［環境設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたあと

ジョブネットモニタ起動時の監視モード

［環境設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたあと

エディタ・モニタ

マップエリア

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，または［ジョブネットモニタ］ウィンドウで［最新情報に更新］を実行したとき

次回，［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，または［ジョブネットモニタ］ウィンドウを起動したとき

強調表示

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，または［ジョブネットモニタ］ウィンドウで［最新情報に更新］を実行したとき

次回，強調表示を設定または解除したとき

ユニット一覧をダブルクリック

次回，［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，または［ジョブネットモニタ］ウィンドウを起動したとき

スケジュール

初回実行時間

［デイリースケジュール］ウィンドウで［最新情報に更新］を実行したとき，または自動更新されたとき

次回，［デイリースケジュール］ウィンドウを起動したとき

デイリー表示時間

次回，［デイリースケジュール］ウィンドウを起動したとき

シミュレーションの有無

［マンスリースケジュール］ウィンドウで［最新情報に更新］を実行したとき

次回，［マンスリースケジュール］ウィンドウを起動したとき

表示順序

［デイリースケジュール］ウィンドウ，または［マンスリースケジュール］ウィンドウを起動したとき

表示するスケジュール情報がないジョブネット

次回，［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ，または［マンスリースケジュール］ウィンドウを起動したとき

プランニンググループの表示

次回，［マンスリースケジュール］ウィンドウを起動したとき

全般

アイコン表示色の変更

［環境設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたあと

遅延表示色の優先度

［環境設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたあと

保留予定

次回，各ウィンドウを起動したとき

［検索］ウィンドウの場合，次回，検索結果を表示したとき

その他

トレースレベル

［環境設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたあと

ログファイルの上限値

［環境設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたあと

設定ファイル

次回，JP1/AJS3 - Viewにログインしたとき

注意事項

［起動］タブで指定された値は，JP1/AJS3のローカルファイルに保存されます。ただし，このローカルファイルには，特別なセキュリティは掛かっていません。自動ログイン機能を使用する場合は，OSのセキュリティを前提とした環境で使用してください。

12.3.43　［機能メニューの設定］ダイアログボックス

［機能メニューの設定］ダイアログボックスでは，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウに表示される機能メニューを設定します。［機能メニューの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒77　［機能メニューの設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［表示可能な機能メニュー］

現在，表示されていない機能メニューが表示されます。デフォルトは空白です。

［追加］ボタン

［表示可能な機能メニュー］で選択した機能メニューを［表示する機能メニュー］に追加します。

［削除］ボタン

［表示する機能メニュー］で選択した機能メニューをリストから削除し，［表示可能な機能メニュー］に移動します。

［表示する機能メニュー］

現在，表示されている機能メニューが表示されます。デフォルトではすべての機能メニューが表示されます。

［表示する機能メニュー］には，機能メニューが少なくとも一つは登録されている必要があります。

［標準値に戻す］ボタン

表示する機能メニューを標準設定に戻します。［環境設定］ダイアログボックスで［標準値に戻す］ボタンをクリックしても，［機能メニューの設定］ダイアログボックスの設定内容はデフォルトには戻りません。［機能メニューの設定］ダイアログボックスの設定内容をデフォルトに戻すには，このボタンをクリックしてください。

標準設定で表示される機能メニューおよび表示順序を次に示します。

ジョブグループ定義

ジョブネット定義

カレンダー定義

スケジュール定義

実行登録

登録解除

リリース登録

リリース中止

ステータス監視

サマリー監視

12.3.44　［表示色の選択］ダイアログボックス

［表示色の選択］ダイアログボックスでは，実行状態や遅延，および強調表示時のアイコン表示色として選択できる色を一覧表示します。［表示色の選択］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒78　［表示色の選択］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［選択可能な表示色の一覧］

実行状態や遅延，および強調表示時のアイコン表示色として選択できる色と，そのRGB要素を一覧表示します。独自に作成した表示色は，JP1/AJS3 - Viewが用意している基本色のあとに追加表示されます。

［表示色］

表示色のサンプルイメージと色の名称が表示されます。

［RGB要素］

表示色のRGB要素が「（R，G，B）」の形式で表示されます。

［選択可能な表示色の一覧］で独自に作成した表示色をダブルクリックすると，［表示色の変更］ダイアログボックスが表示されます。

［追加］ボタン

JP1/AJS3 - Viewが用意している基本色以外に独自の表示色を作成する場合に選択します。［追加］ボタンをクリックすると，［表示色の作成］ダイアログボックスが表示されます。作成した表示色は，［選択可能な表示色の一覧］で基本色のあとに追加されます。詳細については，「12.3.45 ［表示色の作成］／［表示色の変更］ダイアログボックス」を参照してください。

［編集］ボタン

独自に作成した表示色のRGB要素，または名称を変更する場合，［編集］ボタンをクリックすると，［表示色の変更］ダイアログボックスが表示されます。［表示色の変更］ダイアログボックスの表示項目は，［表示色の作成］ダイアログボックスと同様です。詳細については，「12.3.45 ［表示色の作成］／［表示色の変更］ダイアログボックス」を参照してください。

編集できる表示色は，独自に作成した色に限ります。

［削除］ボタン

独自に作成した表示色を削除します。表示色の削除は，独自に作成した色に限ります。

補足事項

［表示色の変更］ダイアログボックスで，表示色を編集して［OK］ボタンをクリックすると，［表示色の選択］ダイアログボックスの［選択可能な表示色の一覧］に新たに追加されます。追加された色は，選択された状態でリストに表示されるので，表示色として割り当てる場合は［OK］ボタンをクリックします。詳細については，「11.3 各ウィンドウ共通のカスタマイズ」を参照してください。

12.3.45　［表示色の作成］／［表示色の変更］ダイアログボックス

［表示色の作成］ダイアログボックスでは，JP1/AJS3 - Viewで用意している基本色以外の表示色を作成します。なお，作成した表示色の編集の場合は，［表示色の変更］ダイアログボックスという名称で表示されます。

［表示色の作成］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒79　［表示色の作成］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［名称］

表示色の名称を20バイト以内の文字列で指定します。日本語も指定できます。デフォルトは，新規に作成する場合は空白，既存の色を変更する場合は編集前の名称です。

なお，次の文字列は指定できません。

，（コンマ）

：（コロン）

；（セミコロン）

＝

/

補足事項

［名称］に半角スペースを指定した場合，次のように扱われます。

文字列と文字列の間に半角スペースを指定した場合は，空白文字として認識されます（△は半角スペース）。

（例）「LEMON△YELLOW」→「LEMON△YELLOW」

文字列の前後に半角スペースを指定した場合，半角スペースは無視されます。

（例）「△BLUE△」→「BLUE」

半角スペースだけを指定した場合は，0バイトと見なされエラーになります。

（例）「△△△△」→「」

［RGB要素］

RGB要素を設定します。

［基本色］

表示色を作成する際，JP1/AJS3 - Viewに用意されている基本色を参考にする場合に選択します。デフォルトは［指定なし］です。

［赤］［緑］［青］

［赤］［緑］［青］それぞれに，0〜255の範囲内で値を設定します。

デフォルトは，新規に作成する場合はそれぞれ255，既存の色を変更する場合は編集前のRGB値です。

［サンプル］

［赤］［緑］［青］で指定された色がサンプル表示されます。

デフォルトは，新規に作成する場合は白，既存の色を変更する場合は編集前のカラーイメージです。

注意事項

作成できる表示色は，最大50色です。

基本色とRGB要素が同じ値の表示色は作成できません。

基本色と同じ名称の表示色は作成できません。

RGB要素が同じ値の表示色を複数作成できません。

同じ名称の表示色を複数作成できません。

補足事項

表示色の作成方法については，「11.3.3 実行状態，実行結果，遅延の表示色を作成する」を参照してください。

12.3.46　［表示項目設定］ダイアログボックス

［表示項目設定］ダイアログボックスでは，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアなどで表示する項目および表示順序を設定します。このダイアログボックスのタブを次に示します。

［メイン画面］タブ

［デイリー画面］タブ

［マンスリー画面］タブ

［検索画面］タブ

［エディタ画面］タブ

［モニタ画面］タブ

［表示項目設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒80　［表示項目設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［表示項目］

表示項目を設定します。表示項目と表示項目の内容を次に示します。

表12‒28　表示項目

タブ名

ウィンドウ

表示可能な項目

［メイン画面］タブ

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

サスペンド表示

名前

状態

結果

種別

コメント

開始日時（状態）

開始日時（結果）

再実行開始日時（状態）

再実行開始日時（結果）

終了日時（状態）

終了日時（結果）

登録種別（状態）

登録種別（結果）

起動条件（状態）

起動条件（結果）

処理時間（状態）

処理時間（結果）

開始遅延日時（状態）

開始遅延日時（結果）

終了遅延日時（状態）

終了遅延日時（結果）

実行ID（状態）

実行ID（結果）

計画一時変更（状態）

計画一時変更（結果）

［デイリー画面］タブ

［マンスリー画面］タブ

［デイリースケジュール］ウィンドウ・［マンスリースケジュール］ウィンドウ

アイコン表示

ユニット名

開始日時

終了日時

状態

再実行開始日時

登録種別

起動条件

処理時間

開始遅延日時

終了遅延日時

実行ID

計画一時変更

種別

コメント

リトライ状態

リトライ実行回数

［検索画面］タブ

［検索］ウィンドウ

ユニット名

上位パス

コメント

種別

所有者

JP1資源グループ

最終更新日時

実行エージェント

実行ファイル

パラメーター

リリース日時

リリース状態

リリースID

状態

開始予定日時

開始日時

終了日時

開始遅延

終了遅延

保留

実行ホスト

実行ID

参照カレンダー

ルートジョブネット

リトライ実行回数

最大リトライ回数

リトライ間隔

［エディタ画面］タブ

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

ユニット名

コメント

種別

リトライ設定

［モニタ画面］タブ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

ユニット名

コメント

種別

状態

遅延監視

リトライ状態

リトライ実行回数

［表示可能な項目］

現在，リストエリアに表示されていない項目が表示されます。

［追加］ボタン

［表示可能な項目］で選択した項目を［表示する項目］に追加します。

［削除］ボタン

［表示する項目］で選択した項目をリストから削除し，［表示可能な項目］に移動します。

［上へ］ボタン

［表示する項目］で選択した項目をリストの一つ上の行に移動します。

［下へ］ボタン

［表示する項目］で選択した項目をリストの一つ下の行に移動します。

［表示する項目］

現在，リストエリアに表示されている項目が表示されます。表示順序は，上から順にリストエリアの左から右に対応しています。

［標準値に戻す］ボタン

リストエリアで表示する項目および表示順序を標準設定に戻します。また，ウィンドウのリストエリアの，項目の横幅のサイズも，デフォルトの値に戻ります。標準設定で表示する項目および表示順序を次に示します。

［メイン画面］タブ

1.サスペンド表示　2.名前　3.状態　4.結果　5.種別　6.コメント

［デイリー画面］タブ・［マンスリー画面］タブ

1.アイコン表示　2.ユニット名　3.開始日時　4.終了日時　5.状態

［検索画面］タブ

1.ユニット名　2.上位パス　3.コメント　4.種別

［エディタ画面］タブ

1.ユニット名　2.コメント　3.種別

［モニタ画面］タブ

1.ユニット名　2.コメント　3.種別　4.状態　5.遅延監視

12.3.47　［表示順序の設定］ダイアログボックス

［表示順序の設定］ダイアログボックスでは，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のツリーエリアおよびリストエリアで表示するユニットの表示順序を設定します。［表示順序の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒81　［表示順序の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［上位ユニット名］

表示順序を設定するユニットの上位ユニットが表示されます。

［表示順序］

表示順序を設定します。表示順序を設定できるユニットを次に示します。

ジョブグループ

プランニンググループ

［表示順序を設定する］

表示順序を設定する場合にチェックします。デフォルトではチェックされていません。

［上へ］ボタン

選択したユニットをリストの一つ上の行に移動します。

［下へ］ボタン

選択したユニットをリストの一つ下の行に移動します。

補足事項

表示順序の変更方法については，「11.4.18 ツリーエリアとリストエリアに表示するスケジューラーサービスまたはジョブグループの表示順序を変更する」を参照してください。

12.3.48　［デフォルト値の設定］ダイアログボックス

［デフォルト値の設定］ダイアログボックスでは，次に示す設定をします。

ダイアログボックスのデフォルト値を変更する

［詳細定義］ダイアログボックスで特定の定義項目の変更を許可しないようにする

［ジョブネットエディタ］ウィンドウで使用しないユニットアイコンをアイコンリストに表示しない

［デフォルト値の設定］ダイアログボックスのツリーエリアで定義項目を選択した場合と，アイコン名を選択した場合の画面を次の図に示します。

図12‒82　［デフォルト値の設定］ダイアログボックス（定義項目を選択した場合）

図12‒83　［デフォルト値の設定］ダイアログボックス（アイコン名を選択した場合）

表示項目について説明します。

ツリーエリア

カスタマイズできるダイアログボックスとその設定項目が階層で表示されます。デフォルト値を変更できる項目を，次の表に示します。なお，「ダイアログボックス名」の列の＜ ＞内に記される内容は，［デフォルト値の設定］ダイアログボックスのツリーエリアでの表示内容です。

表12‒29　デフォルト値を変更できる項目

ダイアログボックス名

設定項目

詳細定義（全ユニット共通）※1

＜詳細定義−共通＞

終了遅延監視−実行所要時間

実行ユーザー種別

詳細定義−［ジョブグループ］

基準日指定

基準日（曜日指定）週

基準日（曜日指定）曜日

月区分

基準時刻設定

詳細定義−［ジョブネット］（ルートジョブネット用）

＜詳細定義−ルートジョブネット＞

多重起動

保存世代数

優先順位

打ち切り時間

スケジューリング方式

ジョブネット監視−実行所要時間

実行順序制御※2，※3

接続範囲※2，※4

実行順序制御方式※2，※3

保留

詳細定義−［ジョブネット］（ネストジョブネット用）

＜詳細定義−ジョブネット＞

ジョブネット監視−実行所要時間

詳細定義−［リモートジョブネット］（ルートリモートジョブネット用）

＜詳細定義−ルートリモートジョブネット＞

多重起動

保存世代数

優先順位

打ち切り時間

スケジューリング方式

ジョブネット監視−実行所要時間

保留

詳細定義−［リモートジョブネット］（ネストリモートジョブネット用）

＜詳細定義−リモートジョブネット＞

ジョブネット監視−実行所要時間

詳細定義−［プランニンググループ］

基準日指定

基準日（曜日指定）週

基準日（曜日指定）曜日

月区分

基準時刻設定

実行順序制御※3

接続範囲※4

実行順序制御方式※3

詳細定義−［起動条件］

起動条件

監視世代の多重実行

起動条件成立した実行世代の滞留

異常終了後の動作

詳細定義−［UNIX Job］

実行優先順位

終了判定−判定結果

異常終了時リトライ

実行先サービス

打ち切り時間指定

終了遅延監視−実行所要時間

実行ユーザー種別

詳細定義−［PC Job］

実行優先順位

終了判定−判定結果

異常終了時リトライ

実行先サービス

打ち切り時間指定

終了遅延監視−実行所要時間

実行ユーザー種別

詳細定義−［Queue Job］

実行優先順位

終了判定−判定結果

異常終了時リトライ

終了遅延監視−実行所要時間

実行ユーザー種別

詳細定義−［ジョブネットコネクタ］

接続範囲※4

詳細定義−［判定ジョブ］

判定条件

条件（終了コード）

条件（ファイル）

条件（変数（文字列））

条件（変数（数値））

判定値（範囲指定）−下限

判定値（範囲指定）−上限

詳細定義−［フレキシブルジョブ］

一斉実行−する

一斉実行−一斉実行方式

中継エージェント−中継する

終了判定−判定結果

異常終了時リトライ

実行ユーザー種別

詳細定義−［HTTP接続ジョブ］

リクエスト種別

送信情報ファイル−拡張モード※5

受信データ格納方式

実行優先順位

終了判定−判定結果

異常終了時リトライ

打ち切り時間指定

終了遅延監視−実行所要時間

実行ユーザー種別

詳細定義（イベントジョブ共通）※1

＜詳細定義−イベント−共通＞

打ち切り時間指定

打ち切り後の状態

詳細定義−［JP1イベント受信監視］

終了判定

実行前のイベント検索

打ち切り時間指定

打ち切り後の状態

終了遅延監視−実行所要時間

実行ユーザー種別

詳細定義−［ファイル監視］

打ち切り時間指定

打ち切り後の状態

終了遅延監視−実行所要時間

実行ユーザー種別

詳細定義−［メール受信監視］

プラットフォーム

打ち切り時間指定

打ち切り後の状態

終了遅延監視−実行所要時間

実行ユーザー種別

詳細定義−［メッセージキュー受信監視］

打ち切り時間指定

打ち切り後の状態

終了遅延監視−実行所要時間

実行ユーザー種別

詳細定義−［MSMQ受信監視］

打ち切り時間指定

打ち切り後の状態

終了遅延監視−実行所要時間

実行ユーザー種別

詳細定義−［ログファイル監視］

打ち切り時間指定

打ち切り後の状態

終了遅延監視−実行所要時間

実行ユーザー種別

詳細定義−［Windowsイベントログ監視］

打ち切り時間指定

打ち切り後の状態

終了遅延監視−実行所要時間

実行ユーザー種別

詳細定義−［実行間隔制御］

開始直後に満了

打ち切り時間指定

打ち切り後の状態

終了遅延監視−実行所要時間

実行ユーザー種別

詳細定義（アクションジョブ共通）※1

＜詳細定義−アクション−共通＞

プラットフォーム

実行先サービス

打ち切り時間指定

詳細定義−［JP1イベント送信］

イベントの到達確認

プラットフォーム

実行先サービス

打ち切り時間指定

終了遅延監視−実行所要時間

実行ユーザー種別

詳細定義−［メール送信］

プラットフォーム

実行先サービス

打ち切り時間指定

終了遅延監視−実行所要時間

実行ユーザー種別

詳細定義−［メッセージキュー送信］

プラットフォーム

実行先サービス

打ち切り時間指定

終了遅延監視−実行所要時間

実行ユーザー種別

詳細定義−［MSMQ送信］

実行先サービス

打ち切り時間指定

終了遅延監視−実行所要時間

実行ユーザー種別

詳細定義−［JP1/Cm2状態通知］

プラットフォーム

実行先サービス

打ち切り時間指定

終了遅延監視−実行所要時間

実行ユーザー種別

詳細定義−［ローカル電源制御］

プラットフォーム

実行先サービス

打ち切り時間指定

終了遅延監視−実行所要時間

実行ユーザー種別

詳細定義−［リモート電源制御］

プラットフォーム

実行先サービス

打ち切り時間指定

終了遅延監視−実行所要時間

実行ユーザー種別

詳細定義−［Custom Job］

＜詳細定義−Custom Job (PC)＞または

＜詳細定義−Custom Job (UNIX)＞

終了遅延監視−実行所要時間

実行ユーザー種別

詳細定義−［引き継ぎ情報設定ジョブ］

打ち切り時間指定

終了遅延監視−実行所要時間

実行ユーザー種別

実行登録

登録方法

計画実行−デーモン起動時に予定時刻超過

計画実行−実行登録時に予定時刻超過

計画実行−保留

確定実行−デーモン起動時に予定時刻超過

確定実行−保留

即時実行−起動条件

即時実行−起動条件の有効範囲（回数）

即時実行−起動条件の有効範囲（時間）

即時実行−保留

日時変更

開始日時

前倒し変更時の扱い

配下の開始日時もずらす

即時実行

前倒し変更時の扱い

配下の開始日時もずらす

再実行（ルートジョブネット）

再実行するルートジョブネットを保留状態にする

異常状態の先行ユニットを警告終了にする

再実行（ルートジョブネット以外）

再実行で指定したユニットを保留状態にする

異常状態の先行ユニットを警告終了にする

追加（ルートジョブネット）

保留

待ち合わせ条件の設定

＜待ち合わせ−待ち合わせ条件の設定＞

待ち合わせ方法※6

待ち合わせる世代がない場合※6

監視未起動終了の場合※6

実行世代に異常終了がある場合※6

繰り越し未実行のときは開始する※6，※7

注※1

同じ項目を，共通および各ダイアログボックスで設定した場合，あとから設定した方が有効となります。

注※2

プランニンググループ配下でユニットを新規作成した場合，この定義項目は［詳細定義］ダイアログボックスで不活性表示となって変更できないため，デフォルト値の設定は無効になります。

注※3

08-00以前のJP1/AJS2 - Managerへの接続時にユニットを新規作成した場合，この定義項目は［詳細定義］ダイアログボックスで不活性表示となって変更できないため，デフォルト値の設定は無効になります。

注※4

08-10以前のJP1/AJS2 - Managerへの接続時にユニットを新規作成した場合，この定義項目は［詳細定義］ダイアログボックスで不活性表示となって変更できないため，デフォルト値の設定は無効になります。

注※5

12-10以前のJP1/AJS3 - Managerへの接続時にユニットを新規作成した場合，この定義項目は［詳細定義］ダイアログボックスで不活性表示となって変更できないため，デフォルト値の設定は無効になります。

注※6

待ち合わせ条件が未定義の場合に適用されます。待ち合わせ条件が未定義の場合とは，次のどちらかの場合です。

・ユニット作成後，一度も待ち合わせ条件が設定されていない場合

・［待ち合わせ条件の設定］ダイアログボックスで，待ち合わせ対象ユニットの設定をしないで［OK］ボタンをクリックして，待ち合わせ条件の設定を削除した場合

注※7

［実行世代に異常終了がある場合］のデフォルト値として「実行を開始する」を設定している場合，この定義項目は，［待ち合わせ条件の設定］ダイアログボックスで不活性となります。

変更を許可しないようにできる定義項目を，次の表に示します。

表12‒30　変更を許可しないようにできる定義項目

ダイアログボックス名

設定項目

詳細定義−［ジョブグループ］

基準日指定

基準日（曜日指定）週

基準日（曜日指定）曜日

月区分

基準時刻設定

所有者

JP1資源グループ

詳細定義−［ジョブネット］（ルートジョブネット用）

＜詳細定義−ルートジョブネット＞

実行エージェント※1

多重起動

保存世代数

優先順位

打ち切り時間

スケジューリング方式

ジョブネット監視−実行所要時間

実行順序制御※2，※3

接続範囲※2，※4

実行順序制御方式※2，※3

保留

種別

所有者

JP1資源グループ

詳細定義−［ジョブネット］（ネストジョブネット用）

＜詳細定義−ジョブネット＞

実行エージェント※1

優先順位

ジョブネット監視−実行所要時間

保留

種別

所有者

JP1資源グループ

詳細定義−［リモートジョブネット］（ルートリモートジョブネット用）

＜詳細定義−ルートリモートジョブネット＞

実行エージェント

多重起動

保存世代数

優先順位

打ち切り時間

スケジューリング方式

ジョブネット監視−実行所要時間

保留

種別

所有者

JP1資源グループ

詳細定義−［リモートジョブネット］（ネストリモートジョブネット用）

＜詳細定義−リモートジョブネット＞

実行エージェント

優先順位

ジョブネット監視−実行所要時間

保留

種別

所有者

JP1資源グループ

詳細定義−［プランニンググループ］

基準日指定

基準日（曜日指定）週

基準日（曜日指定）曜日

月区分

基準時刻設定

実行順序制御※3

接続範囲※4

実行順序制御方式※3

所有者

JP1資源グループ

詳細定義−［起動条件］

起動条件

監視世代の多重実行

起動条件成立した実行世代の滞留

異常終了後の動作

所有者

JP1資源グループ

詳細定義−［UNIX Job］

実行エージェント※1

コマンド文

スクリプトファイル名

パラメーター

環境変数

環境変数ファイル名

ワークパス

実行優先順位

標準入力ファイル名

標準出力ファイル名−ファイル名

標準出力ファイル名−追加書き

標準エラー出力ファイル名−ファイル名

標準エラー出力ファイル名−追加書き

終了判定−判定結果

終了判定−警告しきい値※5

異常終了時リトライ

実行時のユーザー

転送ファイル1−転送元ファイル名※6

転送ファイル1−転送先ファイル名

転送ファイル1−ファイルを削除する

転送ファイル2−転送元ファイル名※6

転送ファイル2−転送先ファイル名

転送ファイル2−ファイルを削除する

転送ファイル3−転送元ファイル名※6

転送ファイル3−転送先ファイル名

転送ファイル3−ファイルを削除する

転送ファイル4−転送元ファイル名※6

転送ファイル4−転送先ファイル名

転送ファイル4−ファイルを削除する

保留

種別

実行先サービス

打ち切り時間指定

終了遅延監視−実行所要時間

所有者

JP1資源グループ

実行ユーザー種別

詳細定義−［PC Job］

実行エージェント※1

実行ファイル名

パラメーター

環境変数

環境変数ファイル名

ワークパス

実行優先順位

標準入力ファイル名

標準出力ファイル名−ファイル名

標準出力ファイル名−追加書き

標準エラー出力ファイル名−ファイル名

標準エラー出力ファイル名−追加書き

終了判定−判定結果

終了判定−警告しきい値※5

異常終了時リトライ

実行時のユーザー

転送ファイル1−転送元ファイル名※6

転送ファイル1−転送先ファイル名

転送ファイル1−ファイルを削除する

転送ファイル2−転送元ファイル名※6

転送ファイル2−転送先ファイル名

転送ファイル2−ファイルを削除する

転送ファイル3−転送元ファイル名※6

転送ファイル3−転送先ファイル名

転送ファイル3−ファイルを削除する

転送ファイル4−転送元ファイル名※6

転送ファイル4−転送先ファイル名

転送ファイル4−ファイルを削除する

保留

種別

実行先サービス

打ち切り時間指定

終了遅延監視−実行所要時間

所有者

JP1資源グループ

実行ユーザー種別

詳細定義−［Queue Job］

ホスト名

ジョブ名

実行ファイル名

パラメーター

実行優先順位

終了判定−判定結果

終了判定−警告しきい値※5

異常終了時リトライ

転送ファイル1−転送元ファイル名※6

転送ファイル1−転送先ファイル名

転送ファイル2−転送元ファイル名※6

転送ファイル2−転送先ファイル名

転送ファイル3−転送元ファイル名※6

転送ファイル3−転送先ファイル名

転送ファイル4−転送元ファイル名※6

転送ファイル4−転送先ファイル名

保留

種別

終了遅延監視−実行所要時間

所有者

JP1資源グループ

実行ユーザー種別

詳細定義−［ジョブネットコネクタ］

接続範囲※4

所有者

JP1資源グループ

詳細定義−［ORジョブ］

種別

所有者

JP1資源グループ

詳細定義−［判定ジョブ］

判定条件

条件（終了コード）

条件（ファイル）

条件（変数（文字列））

条件（変数（数値））

判定値（範囲指定）−下限

判定値（範囲指定）−上限

保留

種別

所有者

JP1資源グループ

詳細定義−［フレキシブルジョブ］

一斉実行−する

一斉実行−一斉実行方式

中継エージェント−中継する

パラメーター

環境変数

終了判定−判定結果

終了判定−警告しきい値※5

異常終了時リトライ

保留

種別

所有者

JP1資源グループ

実行ユーザー種別

詳細定義−［HTTP接続ジョブ］

実行エージェント※1

リクエスト種別

送信情報ファイル−拡張モード※7

送信情報ファイル名

URLパラメーター※7

メッセージボディ※7

受信データ格納方式

実行優先順位

標準出力ファイル名

標準エラー出力ファイル名

終了コード指定−追加※7

終了コード指定−編集※7

終了コード指定−削除※7

終了判定−判定結果

終了判定−警告しきい値※5

異常終了時リトライ

実行時のユーザー

保留

種別

打ち切り時間指定

終了遅延監視−実行所要時間

所有者

JP1資源グループ

実行ユーザー種別

詳細定義−［実行間隔制御］

開始直後に満了

詳細定義−［引き継ぎ情報設定ジョブ］

保留

種別

打ち切り時間指定

所有者

JP1資源グループ

注※1

この定義項目を［変更を許可しない］にした場合，詳細定義ダイアログボックスの［実行エージェント］に許可されていない実行エージェント名が入力されていると［OK］ボタンをクリックしてもメッセージKAVV1500-Eが表示されて定義を変更できません。［変更を許可しない］のチェックを外すか，または実行エージェントプロファイルのViewCheckLevelの値を「warning」に変更してから定義を変更してください。

注※2

プランニンググループ配下でユニットを新規作成した場合，この定義項目は［詳細定義］ダイアログボックスで不活性表示となって変更できないため，デフォルト値の設定は無効になります。

注※3

08-00以前のJP1/AJS2 - Managerへの接続時にユニットを新規作成した場合，この定義項目は［詳細定義］ダイアログボックスで不活性表示となって変更できないため，デフォルト値の設定は無効になります。

注※4

08-10以前のJP1/AJS2 - Managerへの接続時にユニットを新規作成した場合，この定義項目は［詳細定義］ダイアログボックスで不活性表示となって変更できないため，デフォルト値の設定は無効になります。

注※5

この定義項目を［変更を許可しない］にした場合は，詳細定義ダイアログボックスで［終了判定］の［異常しきい値］に［警告しきい値］よりも小さい値を入力できません。［異常しきい値］よりも小さい値を入力した状態で［OK］ボタンをクリックするとエラーメッセージが表示され，［警告しきい値］が選択されますが，［警告しきい値］は変更できないため［異常しきい値］を変更して［OK］ボタンをクリックしてください。

注※6

この定義項目を［変更を許可しない］にした場合，詳細定義ダイアログボックスの［転送ファイル1］〜［転送ファイル4］で［転送元ファイル名］が空白のときは［転送先ファイル名］の値を入力できません。［転送先ファイル名］を入力した状態で［OK］ボタンをクリックするとエラーメッセージが表示され，［転送元ファイル名］が選択されますが，［転送元ファイル名］は変更できないため［転送先ファイル名］を空白にして［OK］ボタンをクリックしてください。

注※7

12-10以前のJP1/AJS3 - Managerへ接続した場合，この定義項目は［詳細定義］ダイアログボックスで不活性表示となって変更できないため，デフォルト値の設定は無効になります。

デフォルトでユニットアイコンが表示されており，ユニットアイコンを表示しないようにできるユニット種別を次に示します。

UNIXジョブ

PCジョブ

QUEUEジョブ

ジョブネット

ジョブネットコネクタ

ORジョブ

判定ジョブ

フレキシブルジョブ

HTTP接続ジョブ

JP1イベント受信監視ジョブ

ファイル監視ジョブ

メール受信監視ジョブ

ログファイル監視ジョブ

Windowsイベントログ監視ジョブ

実行間隔制御ジョブ

JP1イベント送信ジョブ

メール送信ジョブ

JP1／Cm2状態通知ジョブ

ローカル電源制御ジョブ

リモート電源制御ジョブ

引き継ぎ情報設定ジョブ

デフォルトでユニットアイコンが表示されておらず，ユニットアイコンを表示するようにできるユニット種別を次に示します。

リモートジョブネット

メッセージキュー受信監視ジョブ

MSMQ受信監視ジョブ

メッセージキュー送信ジョブ

MSMQ送信ジョブ

［項目名］

ツリーエリアで選択された項目名が表示されます。

［参照］ボタン

ツリーエリアで選択した項目に対するマニュアルの説明が表示されます。

設定項目エリア

ツリーエリアで選択した項目内の項目一覧や，項目のデフォルト状態などが表示されます。

［変更を許可しない］

ツリーエリアで，変更を許可しないようにできる定義項目を選択した場合に表示されます。チェックすると，［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの定義項目が不活性になり，変更できなくなります。デフォルトではチェックされていません。

［ユニットを使用しない］

ツリーエリアで，ユニットアイコンを表示しないようにできるユニットを選択した場合に表示されます。チェックすると，［ジョブネットエディタ］ウィンドウのアイコンリストにユニットアイコンが表示されなくなります。デフォルトでチェックされている項目を次に示します。

リモートジョブネット

メッセージキュー受信監視ジョブ

MSMQ受信監視ジョブ

メッセージキュー送信ジョブ

MSMQ送信ジョブ

12.3.49　［更新間隔の設定］ダイアログボックス

［更新間隔の設定］ダイアログボックスでは，次に示すウィンドウの表示情報を更新する時間間隔を設定します。なお，［マンスリースケジュール］ウィンドウでは設定できません。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアならびに詳細情報エリア，および［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）の監視対象一覧ならびにユニット詳細情報一覧

［デイリースケジュール］ウィンドウのスケジュールエリア，および実行結果リスト

［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリア

［更新間隔の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒84　［更新間隔の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［自動更新］

更新間隔を設定するかどうかを指定します。指定できる種類は，［する］と［しない］です。デフォルトは［する］です。

［しない］を指定した場合は，ユニットに対する操作を始める前に，手動で最新の情報に更新してください。

［更新間隔］

［自動更新］で［する］を選択した場合は，表示情報を更新する時間間隔を秒単位で設定します。指定できる値は，30〜3,600です。［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面），［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面），および［デイリースケジュール］ウィンドウのデフォルトは300で，［ジョブネットモニタ］ウィンドウのデフォルトは30です。

12.3.50　［パスワード変更］ダイアログボックス

［パスワード変更］ダイアログボックスでは，JP1/AJS3 - ViewにログインしているJP1ユーザーのパスワードを変更します。このダイアログボックスは，環境設定パラメーターCHANGEPASSWORDがyes（パスワード変更機能が有効）の場合にだけ表示できます。

［パスワード変更］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒85　［パスワード変更］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［JP1ユーザー名］

ログインしているJP1ユーザー名が表示されます。

［現在のパスワード］

現在のパスワードを6バイト以上32バイト以内の文字列で指定します。入力した文字は「*」で表示されます。デフォルトは空白です。

また，次の文字は指定できません。

ASCII文字以外の文字，制御文字，「¥」，「"（ダブルクォーテーションマーク）」，「:（コロン）」，スペース，タブ文字

［新しいパスワード］

新しいパスワードを6バイト以上32バイト以内の文字列で指定します。入力した文字は「*」で表示されます。デフォルトは空白です。

また，次の文字は指定できません。

ASCII文字以外の文字，制御文字，「¥」，「"（ダブルクォーテーションマーク）」，「:（コロン）」，スペース，タブ文字

［新しいパスワード（再入力）］

［新しいパスワード］に入力した文字列と同じ文字列を入力します。入力した文字は「*」で表示されます。デフォルトは空白です。

注意事項

この機能でパスワードを変更できるユーザーは，標準ユーザーだけです。ディレクトリサーバでパスワードが管理されているJP1ユーザー（連携ユーザー）の場合，パスワードは変更できません。

標準ユーザーと連携ユーザーについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

［環境設定］ダイアログボックスの［起動］タブでJP1/AJS3 - Viewの自動ログインを設定している場合，パスワードを変更したら，合わせて自動ログインの設定も変更してください。

パスワード変更時にメッセージKAVV3357-Eが出力される場合は，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

12.3.51　［ツールの設定］ダイアログボックス

［ツールの設定］ダイアログボックスでは，JP1/AJS3 - Viewから起動するツールを登録します。また，登録済みのツールをJP1/AJS3 - View側のホストで起動させます。

［ツールの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒86　［ツールの設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ツール一覧］

選択できるツールの「登録名」と「起動コマンド」が一覧表示されます。

左端のカラムには，ポップアップメニューからツール起動ができるかどうかが「＊」で表示されます。ポップアップメニューでの並び順は，［ツール一覧］リストでの並び順に従います。この並び順は，［上へ］・［下へ］ボタンで変更できます。

リストをダブルクリックしたときは，その行を選択して［変更］ボタンをクリックしたときと同様の動作となります。

複数のツールは選択できません。

［追加］ボタン

［ツール一覧］リストに項目を追加します。リストには50件まで追加できます。［追加］ボタンをクリックすると［ツールの登録］ダイアログボックスが表示されます。［ツールの登録］ダイアログボックスについては，「12.3.52 ［ツールの登録］ダイアログボックス」を参照してください。

［変更］ボタン

［ツール一覧］リストで選択した項目の設定内容を変更します。［変更］ボタンをクリックすると，［ツールの登録］ダイアログボックスが表示されます。［ツールの登録］ダイアログボックスについては，「12.3.52 ［ツールの登録］ダイアログボックス」を参照してください。

［削除］ボタン

［削除］ボタンをクリックすると，［ツール一覧］リストで選択した項目が削除されます。

［上へ］ボタン

［上へ］ボタンをクリックすると，［ツール一覧］リストの選択行が一行上に移動されます。

上へ移動した項目は選択表示のままとなります。

［下へ］ボタン

［下へ］ボタンをクリックすると，［ツール一覧］リストの選択行が一行下に移動されます。

下へ移動した項目は選択表示のままとなります。

［起動］ボタン

［起動］ボタンをクリックすると，［ツール一覧］リストで選択されている［起動コマンド］をJP1/AJS3 - Viewが起動しているホストで実行します。

［閉じる］ボタン

［閉じる］ボタンをクリックすると，設定内容を変更していれば，メッセージ「KAVV386-Q 設定が変更されています。保存しますか？」が出力されます。

補足事項

ツールの起動は，JP1/AJS3 - Viewを起動したOSユーザーの権限で実行されます。

12.3.52　［ツールの登録］ダイアログボックス

［ツールの登録］ダイアログボックスでは，次の設定をします。

ツールの登録名の設定

起動コマンドの登録，変更

ポップアップメニューからツールを起動するかどうかの設定

［ツールの登録］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒87　［ツールの登録］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［登録名］

起動コマンドの登録名を50バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，追加する場合は空白，変更する場合は変更前の登録名です。ポップアップメニューからツールを起動するように設定した場合には，［登録名］がメニュー項目の表示ラベルとなります。

［登録名］に半角スペースを指定した場合は，次のように扱われます。（△は半角スペース）

文字列と文字列の間に半角スペースを指定した場合は，空白文字として認識されます。

（例）「ツール△1」→「ツール△1」

文字列の前後に半角スペースを指定した場合は，半角スペースは無視されます。

（例）「△ツール1△」→「ツール1」

半角スペースだけを指定した場合は，0バイトと見なされエラーとなります。

（例）「△△△」→「」

［ポップアップメニューに追加］チェックボックス

ポップアップメニューからツールを起動するかどうかを指定します。チェックした場合，各ウィンドウでポップアップメニューに［（登録名）］メニューが表示され，このメニューを選択するとツールが起動できます。

「チェックあり」の状態で［OK］ボタンをクリックすると，［ツールの一覧］リストの左端のカラムには「＊」が表示されます。

ポップアップメニューに追加できる項目は10個までです。

［起動コマンド］テキストフィールド

ツールを起動するための起動コマンドを2,048バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，追加する場合は空白，変更する場合は変更前の起動コマンドです。置換文字列を使用すると，特定の項目を動的に指定できます。相対パスも指定できます。相対パスで指定する場合のカレントディレクトリを次に示します。

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ

スペースを含む文字列をパラメーターなどとして使用する場合は，ダブルクォーテーションマークで囲ってください。

［起動コマンド］に半角スペースを指定した場合は，［登録名］と同様に扱われます。

［...］ボタン

［起動コマンド］テキストフィールドの横にある［...］ボタンをクリックすると，各OSによって提供されている［ファイルの選択］ダイアログボックスを表示します。［ファイルの選択］ダイアログボックスで初期表示時に開かれているディレクトリを次に示します。

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ

［ファイルの選択］ダイアログボックスでファイルを選択すると，その絶対パスが［起動コマンド］に設定されます。

［置換文字列］ドロップダウンおよび［挿入］ボタン

［置換文字列］ドロップダウンで置換文字列を指定し［挿入］ボタンをクリックすると，［起動コマンド］テキストフィールド上のテキストカーソルの位置に置換文字列を挿入できます。

［置換文字列］ドロップダウンで選択できる項目と［挿入］ボタンをクリックしたときに［起動コマンド］テキストフィールドに挿入される文字列を次に示します。

選択項目

挿入される文字列

ホスト名

（HOST_NAME）

サービス名

（SERVICE_NAME）

ユニット名

（UNIT_NAME）

文字コード

（CHAR_CODE）

ユーザー名※

（USER_NAME）

注※

JP1/AJS3 - Viewが09-10以降の場合に表示できます。ユーザー名をドロップダウンリストに表示するかどうかについては，ajs2view_opt.confファイルで設定します。詳細については，「11.4.15 ［ツールの登録］ダイアログボックスの［置換文字列］ドロップダウンにユーザー名を表示する」を参照してください。

［起動コマンド］に直接JP1ユーザー名を指定することもできます。

（例）

JP1ユーザー名に「jp1admin」を指定する場合の［起動コマンド］指定例（△：半角スペース）

sample.exe△(HOST_NAME)△(SERVICE_NAME)△(UNIT_NAME)△jp1admin

［OK］ボタン

このダイアログボックスで指定した内容が［追加］・［変更］されます。

なお，［OK］ボタンをクリックしてこのダイアログボックスを閉じた場合，登録内容を変更したかどうかに関係なく，［ツールの設定］ダイアログボックスで［閉じる］ボタンをクリックすると，メッセージ「KAVV386-Q 設定が変更されています。保存しますか？」が出力されます。

［キャンセル］ボタン

設定を変更しないで，このダイアログボックスを閉じます。

置換文字列について

置換文字列を指定すると，ホスト名，スケジューラーサービス名，ユニット完全名，文字コード，およびJP1ユーザー名を動的に（実行時に）置き換えることができます。置換文字列は大文字と小文字を区別します。指定できる置換文字列を次に示します。

置換文字列

意味

（HOST_NAME）

接続先ホスト名

（SERVICE_NAME）

ウィンドウで選択中のユニットのスケジューラーサービス名

（UNIT_NAME）

ウィンドウで選択中のユニットのユニット完全名

（CHAR_CODE）

ウィンドウで選択中のユニットが属するスケジューラーサービスに設定されている文字コード

（USER_NAME）

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS - ManagerにログインしているJP1ユーザー名

置換文字列を指定した場合，実行時にはどのように変換されるのかを次に示します。（△：半角スペース）

定義時

sample.exe△（HOST_NAME）△（SERVICE_NAME）△（UNIT_NAME）

実行時

sample.exe△host_A△AJSROOT1△/group/net/job

ユニットの選択状態と置換文字列を指定したツールの起動について，次の表に示します。

置換文字列

ツールを起動するウィンドウでのユニットの選択

選択なし

一つ選択

複数選択

（HOST_NAME）

○

○

○

（SERVICE_NAME）

×※1

○

○※2

（UNIT_NAME）

×※1

○※3

×※4

（CHAR_CODE）

×※1

○

○※2

（USER_NAME）

○

○

○

（凡例）

○：起動する

×：起動しない

注

［デイリースケジュール］ウィンドウおよび［マンスリースケジュール］ウィンドウでは，実行結果リストでユニットが選択されていなくても，ツリーエリアに選択があればツール起動時の選択ユニットと見なします。

注※1

メッセージ「KAVV116-E ユニットを選択してください。」が出力されます。

注※2

ユニットが複数選択されている場合，置換後の文字列として選択されているユニットの先頭のユニットのスケジューラーサービス名（置換文字列が（SERVICE_NAME）の場合）または文字コード（置換文字列が（CHAR_CODE）の場合）に置換されます。

注※3

ユニット完全名に次の文字が含まれている場合は，メッセージ「KAVV389-E 置換対象文字列に使用できない文字が含まれているためツール起動できません。」が出力されます。

「"（ダブルクォーテーションマーク）」，「&」，「'（右シングルクォーテーションマーク）」，「*」，「<」，「>」，「?」，「 [ 」，「¥」，「 ] 」，「^」，「‘（左シングルクォーテーションマーク）」，「 { 」，「|」，「 } 」，「~」

注※4

メッセージ「KAVV145-E ユニットが複数選択されています。」が出力されます。ただし，複数選択されたユニットがすべて同一のユニットだった場合は，エラーメッセージを出力しないでツールを起動します。

ポップアップメニューからのツール起動について

「ポップアップメニューに追加」する設定でツールを登録している場合，各ウィンドウで表示するポップアップメニューに［（登録名）］メニューが表示されます。このメニューを選択するとツールが起動できます。ポップアップメニューからのツール起動のイメージを次の図に示します。

ツールを起動できるウィンドウを次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［検索］ウィンドウ

JP1/AJS3 - Viewのカスタマイズによって，［オプション］メニュー，および［オプション］−［ツールの設定］メニューを不活性に設定している場合は，対象画面でのポップアップメニューにはツール起動用のメニューが表示されません。

補足事項

スケジューラーサービス名付きユニット完全名を指定したい場合は，次のように設定します。

（SERVICE_NAME）:（UNIT_NAME）

［起動コマンド］には同一の置換文字列を複数回指定できますが，その場合は同一の文字列に置き換わります。

（例）

「JOB1」を選択中に「sample.exe△（UNIT_NAME）△（UNIT_NAME）」というコマンドを実行した場合，「sample.exe△/group/net/JOB1△/group/net/JOB1」と変換されます。

注

ツールを起動するウィンドウでユニットが複数選択されている場合，（UNIT_NAME）を複数回指定しても，ツール起動時に（UNIT_NAME）が複数選択されているユニット名に置き換わるのではなく，メッセージ「KAVV145-E ユニットが複数選択されています。」が出力されてエラーになります。

また，（UNIT_NAME）以外の置換文字列については，ツールを起動するウィンドウでユニットが複数選択されているかどうかに関係なく，指定した回数だけ同じ内容で置換されます。

起動コマンドで指定するプログラムでは，標準出力および標準エラー出力に出力しないでください。

12.3.53　［JP1/AJS3のコマンドの設定］ダイアログボックス

［JP1/AJS3のコマンドの設定］ダイアログボックスでは，［JP1/AJS3のコマンドの登録］ダイアログボックスで登録したJP1/AJS3のコマンドが，一覧に表示されます。また，登録済みのJP1/AJS3のコマンドを実行します。

［JP1/AJS3のコマンドの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒88　［JP1/AJS3のコマンドの設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

JP1/AJS3のコマンド一覧

登録したJP1/AJS3のコマンドの［登録名］，［コマンド］，［コマンド引数］および［出力ファイル名］が一覧表示されます。JP1/AJS3のコマンドは，50件まで登録できます。一覧でのコマンドの並び順が，ポップアップメニューの並び順になります。

［追加］ボタン

JP1/AJS3のコマンド一覧に，新規にコマンドを追加します。［追加］ボタンをクリックすると［JP1/AJS3のコマンドの登録−追加］ダイアログボックスが表示されます。［JP1/AJS3のコマンドの登録−追加］ダイアログボックスについては，「12.3.54 ［JP1/AJS3のコマンドの登録］ダイアログボックス」を参照してください。

［変更］ボタン

JP1/AJS3のコマンド一覧で選択した項目の設定内容を変更します。［変更］ボタンをクリックすると，［JP1/AJS3のコマンドの登録−変更］ダイアログボックスが表示されます。［JP1/AJS3のコマンドの登録−変更］ダイアログボックスについては，「12.3.54 ［JP1/AJS3のコマンドの登録］ダイアログボックス」を参照してください。

一覧で選択したJP1/AJS3のコマンドに対して，ログイン中のJP1ユーザーがコマンドの実行を許可されていないと，メッセージKAVV3903-Eが出力され，変更できません。

［コピー］ボタン

JP1/AJS3のコマンド一覧で選択した項目の設定内容をコピーします。［コピー］ボタンをクリックすると，［JP1/AJS3のコマンドの登録−コピー］ダイアログボックスが表示されます。［JP1/AJS3のコマンドの登録−コピー］ダイアログボックスについては，「12.3.54 ［JP1/AJS3のコマンドの登録］ダイアログボックス」を参照してください。

一覧で選択したJP1/AJS3のコマンドに対して，ログイン中のJP1ユーザーがコマンドの実行を許可されていないと，メッセージKAVV3903-Eが出力され，コピーできません。

［削除］ボタン

［削除］ボタンをクリックすると，JP1/AJS3のコマンド一覧で選択した項目が削除されます。

［上へ］ボタン

［上へ］ボタンをクリックすると，JP1/AJS3のコマンド一覧の選択行が一行上に移動します。

［下へ］ボタン

［下へ］ボタンをクリックすると，JP1/AJS3のコマンド一覧の選択行が一行下に移動します。

［実行］ボタン

［実行］ボタンをクリックすると，JP1/AJS3のコマンド一覧で選択されているコマンドが実行されます。

一覧で選択したJP1/AJS3のコマンドに対して，ログイン中のJP1ユーザーがコマンドの実行を許可されていないと，メッセージKAVV3903-Eが出力され，実行できません。

12.3.54　［JP1/AJS3のコマンドの登録］ダイアログボックス

［JP1/AJS3のコマンドの登録］ダイアログボックスでは，接続先のマネージャーホストで実行するJP1/AJS3のコマンドを登録します。

［JP1/AJS3のコマンドの登録］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒89　［JP1/AJS3のコマンドの登録］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［登録名］

実行するJP1/AJS3のコマンドの登録名を50バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，追加する場合は空白，変更する場合は変更前の登録名，コピーの場合はコピー元の登録名です。

［ポップアップメニューに追加］をチェックした場合，ポップアップメニューにはここで指定した名称が表示されます。

［ポップアップメニューに追加］チェックボックス

ポップアップメニューからJP1/AJS3のコマンドを実行するかどうかを指定します。デフォルトは，追加する場合はチェックなし，変更する場合は変更前の設定値，コピーの場合はコピー元の設定値です。チェックした場合，各ウィンドウのポップアップメニューに［JP1/AJS3のコマンド］−［登録名］が表示されます。このメニューを選択すると，JP1/AJS3のコマンドを実行できます。ポップアップメニューからのJP1/AJS3のコマンド実行イメージを次の図に示します。

図12‒90　ポップアップメニューからのJP1/AJS3のコマンド実行イメージ

［コマンド］

実行するJP1/AJS3のコマンドを指定します。指定できるJP1/AJS3のコマンドを次の表に示します。

表12‒31　指定できるJP1/AJS3のコマンド

項番

コマンド

説明

1

ajslogprint

スケジューラーログの情報を抽出し，出力する。

2

ajsprint

ユニットの定義内容を出力する。

3

ajsshow

ユニットの実行履歴，現在の状態，次回実行予定などを出力する。

4

ajsstatus

スケジューラーサービスの運用環境を出力する。

なお，ログインしたJP1ユーザーに対して実行を許可されていないJP1/AJS3のコマンドは，表示されません。

［コマンド引数］

コマンド引数を指定します。デフォルトは，追加する場合は空白，変更する場合は変更前のコマンド引数，コピーの場合は，コピー元のコマンド引数です。

コマンド引数にユニット完全名を指定する場合，スケジューラーサービスを除いたユニット完全名を指定します。

コマンド引数の文字列は，置換文字列が置換されたあとの文字列が2,047バイト以下になるように指定してください。

注意事項

置換文字列として挿入される文字列と同じ文字列は，指定できません。

コマンド引数のユニット名に次の記号文字が使用されている場合は，ユニット名全体を「"（ダブルクォーテーションマーク）」で囲み，記号文字の前に「¥」文字を置いてキャストしてください。

「"（ダブルクォーテーションマーク）」，「&」，「'（右シングルクォーテーションマーク）」，「*」，「<」，「>」，「?」，「 [ 」，「¥」，「 ] 」，「^」，「‘（左シングルクォーテーションマーク）」，「 { 」，「|」，「 } 」，「~」

ただし，「*」，「?」，「 [ 」，「 ] 」を正規表現として使用する場合，キャストする必要はありません。

コマンド引数に半角スペースを含む場合は，文字列全体を「"（ダブルクォーテーションマーク）」で囲んでください。

操作対象のユニットを総称名や-Rオプションで指定すると，処理対象となるユニットの数が多くなるため，コマンドの実行時にネットワークやマネージャーホストに負荷が掛かり，JP1/AJS3の運用に影響を与えるおそれがあります。

コマンド引数の指定例については，後述の「JP1/AJS3のコマンドの指定例」を参照してください。

指定できるコマンド引数を次の表に示します。

表12‒32　指定できるコマンド引数

項番

コマンド

引数

必須または任意

1

ajslogprint※1

-b 出力開始日

−

2

-e 出力終了日

−

3

-k ログ種別

−

4

-F サービス名

○

5

-u ユニット名※2

−

6

-m メッセージID

−

7

スケジューラーログファイル名

○

8

ajsprint

-F サービス名

○

9

-a

−

10

-c 年[/月[/日]]

−

11

-d

−

12

-f フォーマット指示子

−

13

-v

−

14

-s {yes|no}

−

15

-t フォーマット指示子

−

16

-J

−

17

-N

−

18

-G

−

19

-R

−

20

-L

−

21

-E

−

22

-T

−

23

ジョブ名，ジョブネット名，またはジョブグループ名※2

○

24

ajsshow

-F サービス名

○

25

-s

−

26

-p

−

27

-l

−

28

-xw

−

29

-xi {b|c}

−

30

-r

−

31

-f "フォーマット指示子"

−

32

-i "2 バイトフォーマット指示子"

−

33

-t "フォーマット指示子"

−

34

-k

−

35

-g {世代数|a}

−

36

-b 年/月[/日]

−

37

-e 年/月[/日]

−

38

-v 年/月[/日]

−

39

-w 年/月[/日]

−

40

-B 実行登録番号

−

41

-u ユーザー名

−

42

-c

−

43

-R

−

44

-E

−

45

-T

−

46

-N

−

47

-J

−

48

-d [[年/]月/]日

−

49

-h 時[:分]

−

50

-X {yes|no|auto}

−

51

ジョブ名，ジョブネット名，またはジョブグループ名※2

○

52

ajsstatus

-F サービス名

○

（凡例）

○：必須

−：任意

コマンドの引数の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド」を参照してください。

注※1

-Fオプションの指定が必須のため，スケジューラーサービス名を出力していないログは，出力できません。-kオプション，-mオプションでログ種別やメッセージIDを指定しても，出力できません。

注※2

スケジューラーサービス名を含まないユニット完全名で指定してください。このため，次のどれかの条件を満たすように指定してください。

「/（スラント）」で開始する，かつ置換文字列を含まない。

「"/」で開始する，かつ置換文字列を含まない。

置換文字列(UNIT_FULL_NAME)で開始する。

ユニット名に置換文字列(EXEC_ID)を使用して指定する場合は，「(UNIT_FULL_NAME): (EXEC_ID)」の形式で指定する。

［置換文字列］および［挿入］ボタン（コマンド引数）

［置換文字列］で置換文字列を指定し［挿入］ボタンをクリックすると，［コマンド引数］上のテキストカーソルの位置に置換文字列を挿入できます。置換文字列を指定すると，実行時にスケジューラーサービス名などに置き換えられます。

［置換文字列］で選択できる項目と，［挿入］ボタンをクリックしたときに［コマンド引数］に挿入される文字列を次に示します。

表12‒33　［置換文字列］で選択できる項目と，［挿入］ボタンをクリックしたときに［コマンド引数］に挿入される文字列

選択項目

挿入される文字列

意味

サービス名

(SERVICE_NAME) ※1，※2，※3

選択中のユニットのスケジューラーサービス名

ユニット完全名

(UNIT_FULL_NAME) ※1，※2，※3，※4

選択中のユニットの完全名（スケジューラーサービス名は含まない）

ユーザー名

(USER_NAME)※3

JP1/AJS3のコマンドを実行したJP1ユーザー名

実行ID

(EXEC_ID) ※2，※3，※5，※6

選択中のユニットの実行ID

年

(YEAR)

JP1/AJS3のコマンドを実行したJP1/AJS3 - Viewのシステム年

月

(MONTH)

JP1/AJS3のコマンドを実行したJP1/AJS3 - Viewのシステム月

日

(DAY)

JP1/AJS3のコマンドを実行したJP1/AJS3 - Viewのシステム日

注※1

［JP1/AJS3のコマンドの設定］ダイアログボックスの表示元ウィンドウのリストエリアやマップエリアでユニットを選択していなくても，ツリーエリアでユニットが選択されていれば，コマンド実行時の選択ユニットと見なされます。

注※2

置換対象の文字列に改行文字やタブ文字などの制御文字が含まれている場合は，メッセージKAVV3905-Eが出力されてエラーになります。

注※3

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）からコマンドを実行する場合，監視対象一覧で［ユニット名］にアイコンが表示されていないユニットを選択してコマンドを実行すると，メッセージKAVV2304-Eが出力されてエラーになります。

注※4

リリース登録したジョブネットに対してコマンドを実行する場合，リリース状態が「適用中」ではないユニット定義を選択してajsprintコマンドを実行すると，メッセージKAVV2507-Eが出力されてエラーになります。

注※5

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）でコマンドを実行する場合

詳細情報エリアから置換対象の実行世代を選択してください。起動モードが標準モードの場合，機能メニューで［ステータス監視］を選択すると，詳細情報エリアに実行世代が表示されます。

リストエリアから状態と結果の両方の世代が存在するユニットを選択してコマンドを実行すると，メッセージKAVV2301-Eが出力されてエラーになります。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）でコマンドを実行する場合

ユニット詳細情報一覧から置換対象の実行世代を選択してください。監視対象一覧から複数の世代が存在するユニットを選択してコマンドを実行すると，メッセージKAVV2301-Eが出力されてエラーになります。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウでコマンドを実行する場合

世代情報が取得できないため，メッセージKAVV263-Eが出力されてエラーになります。

上記以外のウィンドウからコマンドを実行する場合

置換対象の実行世代が選択されていることを確認してから，コマンドを実行してください。

注※6

コマンドの引数のユニット名を，置換文字列(EXEC_ID)を使用して指定する場合は，「(UNIT_FULL_NAME): (EXEC_ID)」の形式で指定してください。

置換文字列を指定した場合，実行時にはどのように変換されるのかを次に示します（△：半角スペース）。

定義時

ajsshow△-F△(SERVICE_NAME)△(UNIT_NAME)

実行時

ajsshow△-F△AJSROOT1△/group/net/job

置換文字列を含むコマンドを実行する場合，［JP1/AJS3のコマンドの設定］ダイアログボックスの表示元ウィンドウでのユニットの選択状態によっては，コマンドを実行できない場合があります。

表示元ウィンドウでのユニットの選択状態とコマンド実行の可否を次の表に示します。

表12‒34　表示元ウィンドウでのユニットの選択状態とコマンド実行の可否（コマンド引数の場合）

置換文字列

表示元ウィンドウでのユニットの選択状態

選択なし

一つ選択

複数選択

(SERVICE_NAME)

×

○

×

(UNIT_FULL_NAME)

×

○

×

(USER_NAME）

○

○

○

(EXEC_ID)

×

○

×

(YEAR)

○

○

○

(MONTH)

○

○

○

(DAY)

○

○

○

（凡例）

○：実行できる

×：実行できない

注意事項

置換文字列として挿入される文字列と同じ文字列は指定できません。

置換後のユニット完全名の最後の文字が「¥」の場合，コマンドが正しく実行されません。

［出力ファイル名］

JP1/AJS3のコマンドの実行結果を出力するためのファイルを，255バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，追加する場合は空白，変更する場合は変更前の出力ファイル名，コピーする場合はコピー元の出力ファイル名です。

「*」，「?」，「"（ダブルクォーテーションマーク）」，「<」，「>」，「|」は使用できません。

［...］ボタンをクリックして表示されるダイアログボックスからファイル名を選択できます。

出力先は，絶対パスと相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，次のパスをカレントとしてファイルが出力されます。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥command¥JP1ユーザー名

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

なお，JP1ユーザー名が次のどれかの場合，「JP1ユーザー名」フォルダは括弧が付きます。

MS-DOSのデバイス名（NUL，CON，AUX，CLOCK$，COM1〜COM9，LPT1〜LPT9，PRN）が指定された場合。

「MS-DOSのデバイス名.（ピリオド）」で始まる文字列が指定された場合。

「.（ピリオド）」で始まる文字列が指定された場合。

注意事項

コマンド実行時に通信障害が発生したり，文字列が認識できなかったりすると，ファイルの出力に失敗することがあります。そのため，次の出力ファイル名は指定しないことを推奨します。

・ネットワークドライブおよびその配下のフォルダ

・UNC（¥¥で始まるパス）

・ショートファイル名形式のファイル（例：C:¥PROGRA~1）

次の文字列は指定できません。

・URI（file://で始まるパス）

・ファイル名またはフォルダ名がMS-DOSのデバイス名（NUL，CON，AUX，CLOCK$，COM1〜COM9，LPT1〜LPT9，PRN）

・ファイル名またはフォルダ名が「MS-DOSのデバイス名.（ピリオド）」で始まる文字列

・ファイル名またはフォルダ名が「.（ピリオド）」で始まる文字列

・ファイル名が「¥」または「/」で終わる文字列

・ファイル名，フォルダ名に「:」が含まれる文字列

置換文字列として挿入される文字列と同じ文字列は，指定できません。

出力先として環境変数の書式（%変数名%）を含むパスを指定しても，環境変数に設定しているパスには変換されません。例えば，環境変数「TEMP」に「C:¥TEMP」を設定していて，出力先として「%TEMP%¥output.txt」と指定してコマンドを実行した場合，次のパスに「output.txt」は出力されます。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥command¥JP1ユーザー名¥%TEMP%¥output.txt

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

意図しないパスのファイルを上書きするおそれがあるため，コマンド実行結果ファイルの保存先として，環境変数の書式(%変数名%)を含むパスを指定しないでください。なお，［JP1/AJS3のコマンドの実行結果］ダイアログボックスの［ファイルを開く］または［フォルダを開く］ボタンをクリックすると，環境変数に設定しているパスに変換してファイルまたはフォルダを開きます。

UAC（ユーザーアカウント制御）機能が有効な場合，管理者ユーザーおよび標準ユーザーで起動したJP1/AJS3 - Viewからコマンドの実行結果をファイル出力すると，UACの機能によって，出力ファイルがユーザーごとの仮想フォルダにリダイレクトされ保存されることがあります。

リダイレクトされるのは，出力先に特定のパスを指定した場合です。出力先がリダイレクトされる場合のパスと，リダイレクト先を次の表に示します。

表12‒35　出力先のパスとリダイレクト先

項番

出力先のパス

リダイレクト先

1

「%ProgramFiles%」を含むパス

「%ProgramFiles%」が次の場所にリダイレクトされます。

%LocalAppData%※

2

「%WINDIR%」を含むパス

「%WINDIR%」が次の場所にリダイレクトされます。

%LocalAppData%※¥VirtualStore¥Windows

3

「%SYSTEMROOT%」を含むパス

「%SYSTEMROOT%」が次の場所にリダイレクトされます。

%LocalAppData%※¥VirtualStore¥Windows

4

システムドライブ直下

次の場所にリダイレクトされます。

%LocalAppData%※¥VirtualStore

注※　「%LocalAppData%」のデフォルトは，システムドライブ¥Users¥OSユーザー名¥AppData¥Localです。

［JP1/AJS3のコマンドの実行結果］ダイアログボックスの［ファイルを開く］または［フォルダを開く］ボタンをクリックすると，リダイレクトされる前の，出力先として指定したパスを開きます。意図しないファイルやフォルダが表示されるおそれがあるため，コマンド実行結果ファイルの保存先として，リダイレクトされるパスを指定しないでください。

［追加書き］チェックボックス

［追加書き］をチェックすると，ファイル内の既存の内容を消さないで，出力ファイルに実行結果が追加されて出力されます。

［置換文字列］および［挿入］ボタン（出力ファイル名）

［置換文字列］で置換文字列を指定し［挿入］ボタンをクリックすると，［出力ファイル名］上のテキストカーソルの位置に置換文字列を挿入できます。置換文字列を指定すると，実行時にスケジューラーサービス名などに置き換えられます。

［置換文字列］で選択できる項目と［挿入］ボタンをクリックしたときに［出力ファイル名］に挿入される文字列を次の表に示します。

表12‒36　［出力ファイル名］に挿入される文字列

選択項目

挿入される文字列

意味

サービス名

(SERVICE_NAME) ※1，※2，※3

選択中のユニットのスケジューラーサービス名

ユニット名

(UNIT_NAME) ※1，※2，※3

選択中のユニットのユニット名

文字コード

(CHAR_CODE)※3

選択中のユニットが属するスケジューラーサービスに設定されている文字コード

ユーザー名

(USER_NAME)※3

JP1/AJS3のコマンドを実行したJP1ユーザー名

実行ID

(EXEC_ID) ※2，※3，※4

選択中のユニットの実行ID

年

(YEAR)

JP1/AJS3のコマンドを実行したJP1/AJS3 - Viewのシステム年

月

(MONTH)

JP1/AJS3のコマンドを実行したJP1/AJS3 - Viewのシステム月

日

(DAY)

JP1/AJS3のコマンドを実行したJP1/AJS3 - Viewのシステム日

時刻

(TIME)

JP1/AJS3のコマンドを実行したJP1/AJS3 - Viewのシステム時刻

注※1

［JP1/AJS3のコマンドの設定］ダイアログボックスの表示元ウィンドウのリストエリアやマップエリアでユニットを選択していなくても，ツリーエリアでユニットが選択されていれば，コマンド実行時の選択ユニットと見なされます。

注※2

置換対象の文字列に改行文字やタブ文字などの制御文字が含まれている場合は，メッセージKAVV3905-Eが出力されてエラーになります。

注※3

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）からコマンドを実行する場合，監視対象一覧で［ユニット名］にアイコンが表示されていないユニットを選択してコマンドを実行すると，メッセージKAVV2304-Eが出力されてエラーになります。

注※4

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）でコマンドを実行する場合

詳細情報エリアから置換対象の実行世代を選択してください。起動モードが標準モードの場合，機能メニューで［ステータス監視］を選択すると，詳細情報エリアに実行世代が表示されます。リストエリアから状態と結果の両方の世代が存在するユニットを選択してコマンドを実行すると，メッセージKAVV2301-Eが出力されてエラーになります。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）でコマンドを実行する場合

ユニット詳細情報一覧から置換対象の実行世代を選択してください。監視対象一覧から複数の世代が存在するユニットを選択してコマンドを実行すると，メッセージKAVV2301-Eが出力されてエラーになります。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウでコマンドを実行する場合

世代情報が取得できないため，メッセージKAVV263-Eが出力されてエラーになります。

上記以外のウィンドウからコマンドを実行する場合

置換対象の実行世代が選択されていることを確認してから，コマンドを実行してください。

置換文字列を指定した場合，実行時にはどのように変換されるのかを次に示します。

定義時

C:¥TMP¥(SERVICE_NAME)_(UNIT_NAME).txt

実行時

C:¥TMP¥AJSROOT1_NET1.txt

置換文字列を含むコマンドを実行する場合，［JP1/AJS3のコマンドの設定］ダイアログボックスの表示元ウィンドウでのユニットの選択状態によっては，コマンドを実行できない場合があります。

表示元ウィンドウでのユニットの選択状態とコマンド実行の可否を次の表に示します。

表12‒37　表示元ウィンドウでのユニットの選択状態とコマンド実行の可否（出力ファイル名の場合）

置換文字列

コマンドを実行するウィンドウでのユニットの選択状態

選択なし

一つ選択

複数選択

(SERVICE_NAME)

×

○

×

(UNIT_NAME)

×

○

×

(CHAR_CODE)

×

○

×

(USER_NAME）

○

○

○

(EXEC_ID)

×

○

×

(YEAR)

○

○

○

(MONTH)

○

○

○

(DAY)

○

○

○

(TIME)

○

○

○

（凡例）

○：実行できる

×：実行できない

JP1/AJS3のコマンドの指定例

接続先のJP1/AJS3 - Managerのスケジューラーログから，スケジューラーサービス「AJSROOT1」のジョブネットの再実行（C105）の操作のログレコードを抽出して出力する。

コマンド：ajslogprint

コマンド引数：-F AJSROOT1 -k C105 "C:¥ProgramData¥Hitachi¥jp1¥jp1_default¥JP1AJS2¥log¥schedule¥AJSROOT1¥ajs-log1.log"

JP1/AJS3 - Viewで選択中のユニットについて，ユニット定義情報を出力する。

コマンド：ajsprint

コマンド引数：-F (SERVICE_NAME) -a (UNIT_FULL_NAME)

スケジューラーサービス「AJSROOT1」配下のすべてのユニットについて，ユニット定義情報を出力する。

コマンド：ajsprint

コマンド引数：-F AJSROOT1 -a /*

JP1/AJS3 - Viewで選択中のユニットについて，JP1/AJS3 - Viewの［マンスリースケジュール］ウィンドウと同等の情報をCSV形式で出力する。

コマンド：ajsshow

コマンド引数：-F (SERVICE_NAME) -i "%Jm,%BB,%OO,%CC,%TT,%cm,%KK,%ii,%qq,%mm,%aa,%ds,%de,%##,%MM,%RC,%RY" -R (UNIT_FULL_NAME)

スケジューラーサービス「AJSROOT1」の現在の運用環境を出力する。

コマンド：ajsstatus

コマンド引数：-F AJSROOT1

12.3.55　［JP1/AJS3のコマンド実行結果］ダイアログボックス

［JP1/AJS3のコマンド実行結果］ダイアログボックスでは，JP1/AJS3のコマンドの実行結果を確認します。このダイアログボックスは，JP1/AJS3のコマンドの実行が完了したときに表示されます。

［JP1/AJS3のコマンド実行結果］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒91　［JP1/AJS3のコマンド実行結果］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［操作結果］

実行したJP1/AJS3のコマンドの実行結果が表示されます。

［登録名］

実行したJP1/AJS3のコマンドの登録名が表示されます。

［コマンド］

実行したJP1/AJS3のコマンドが表示されます。

［出力ファイル名］

［JP1/AJS3のコマンドの登録］ダイアログボックスで登録した出力ファイルの絶対パスが表示されます。

［標準エラー出力］

実行したJP1/AJS3のコマンドの標準エラー出力が1,000行まで表示されます。

［リターンコード］

実行したJP1/AJS3のコマンドのリターンコードが表示されます。

注意事項

コマンド実行中にマネージャーホストでコマンドプロセスが強制終了されると，「0」が表示されることがあります。

［ファイルを開く］ボタン

［JP1/AJS3のコマンドの登録］ダイアログボックスで登録した出力ファイルが表示されます。

［フォルダを開く］ボタン

［JP1/AJS3のコマンドの登録］ダイアログボックスで登録した出力ファイルの出力先フォルダが表示されます。

12.3.56　［複数処理結果］ダイアログボックス

［複数処理結果］ダイアログボックスでは，複数ユニット，または複数世代の操作でエラーが発生した場合のエラー内容を確認します。エラーが発生しなかった場合は，このダイアログボックスは表示されません。［複数処理結果］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒92　［複数処理結果］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［操作結果］

複数ユニットまたは複数世代の操作でエラーが発生した場合，エラーの内容が一覧表示されます。

［ユニット名］

エラーが発生したユニット名が表示されます。

表示元のウィンドウが［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウの場合，次の形式で表示されます。

待ち合わせ条件付きユニット名:(待ち合わせ対象ユニット名)

［上位パス］※1，※2

エラーが発生したユニットの上位ユニットのフルパスが表示されます。

［実行ID］※1，※2

エラーが発生したユニットの実行IDが表示されます。ただし，エラーの発生したユニットが「未登録」または「未計画」状態など実行IDを特定できない状態の場合は，空白が表示されます。また，エラーの発生したユニットが擬似予定世代の場合，「なし」が表示されます。

［エラー内容］※2

発生したエラー内容を表すエラーメッセージが表示されます。

注※1

複数ユニット，または複数世代を操作したエリアによっては，表示されない場合もあります。

注※2

表示元のウィンドウが［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウの場合，待ち合わせ条件付きユニットの情報が表示されます。

補足事項

［ユニット名］，［上位パス］，［実行ID］，または［エラー内容］のヘッダーをクリックすると，操作結果の並び順が変更されます。

12.3.57　［監視対象選択］ダイアログボックス

［監視対象選択］ダイアログボックスでは，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）で監視対象とするジョブネットの選択および表示順序の設定をします。［監視対象選択］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒93　［監視対象選択］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［監視可能ユニット］

監視対象として選択できるユニットおよびスケジューラーサービスが階層で表示されます。スケジューラーサービスは最大で20個表示されます。表示されるユニット種別を次に示します。

ジョブグループ※1，※2

プランニンググループ

ルートジョブネット

ルートリモートジョブネット

注※1

リモートジョブネットの実行先ホストに自動生成したジョブグループも含みます。

注※2

ジョブグループ自体は監視対象として設定できません。［選択可能ユニット］でジョブグループを選択して［追加］ボタンをクリックすると，選択したジョブグループ直下のジョブネットやプランニングジョブグループが［選択ユニット一覧］に追加されます。

［選択ユニット一覧］

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）で監視できるユニットの一覧が表示されます。［選択ユニット一覧］の表示形式は，次のとおりです。

ユニット名 ［スケジューラーサービス名：上位ユニットの完全名］

［追加］ボタン

［選択可能ユニット］で選択したユニットを［選択ユニット一覧］に追加します。

［削除］ボタン

［選択ユニット一覧］で選択したユニットをリストから削除します。ここで削除したユニットは監視対象から外れます。

［上へ］ボタン

［選択ユニット一覧］で選択したユニットをリストの一つ上の行に移動します。

［下へ］ボタン

［選択ユニット一覧］で選択したユニットをリストの一つ下の行に移動します。

注意事項

［選択ユニット一覧］に表示されている監視対象とするユニットの一覧は，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウを閉じるタイミングで保存されます。［監視対象選択］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックして閉じた直後には保存されません。保存された監視対象とするユニットの一覧は，次回［JP1/AJS3 - View］ウィンドウを起動した時に読み込まれます。

12.4　［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

［ジョブネットエディタ］ウィンドウは，ジョブネットを定義するウィンドウです。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウの表示方法を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）で，［編集］−［編集］を選択する。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）で，［編集］−［ジョブネットエディタ］を選択する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウで，［編集］−［ジョブネットエディタ］を選択する。

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウで，［編集］−［ジョブネットエディタ］を選択する。

［マンスリースケジュール］ウィンドウで，［編集］−［ジョブネットエディタ］を選択する。

［検索］ウィンドウで，［編集］−［ジョブネットエディタ］を選択する。

［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウで，［編集］−［ジョブネットエディタ］−［待ち合わせ条件付きユニット］または［待ち合わせ対象ユニット］を選択する。

ここでは，［ジョブネットエディタ］ウィンドウの画面構成，メニューコマンド，画面遷移，および表示されるダイアログボックスについて説明します。

12.4.1　画面構成

［ジョブネットエディタ］ウィンドウを次の図に示します。

図12‒94　［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

表示項目について説明します。

(1)　ツリーエリア

定義中のジョブネットが階層で表示されます。

リリース先ジョブネットの場合，ジョブネットはリリース登録した定義ごとに「ルートジョブネット名(リリースID)」の形式で表示されます。ただし，リリースIDが「AJS_AUTO」の場合，リリースIDは表示されません。

(2)　マップエリア

ツリーエリアで選択したジョブネットの定義内容が表示されます。

［オプション］−［壁紙の設定］でユニットごとに壁紙を設定している場合，またはカスタマイズによって壁紙を設定している場合は，壁紙画像が背景に表示されます。詳細については，「12.4.45 ［壁紙の設定］ダイアログボックス」，および「11.5.6 マップエリアの背景イメージを変更する」を参照してください。

［環境設定］ダイアログボックスの［エディタ・モニタ］タブで［ユニット名の改行］を［指定する］と設定している場合は，ユニット名の改行位置を指定できます。また，［環境設定］ダイアログボックスの［エディタ・モニタ］タブで［コメントの表示］を［する］と設定している場合は，ユニット名の下に，詳細定義ダイアログボックスで設定されているコメントが続けて表示されます。詳細については，「12.3.42 ［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。

(3)　アイコンリスト

アイコンが表示されます。アイコンの種類で，「標準」，「イベント」，「アクション」，「カスタムジョブ」および「ツール」の五つのタブに分かれています。アイコンについては，表12-39を参照してください。

使用しないアイコンをアイコンリストに表示しないように設定できます。設定方法については，「11.5.12 使用しないユニットアイコンをアイコンリストに表示しない」を参照してください。表示するアイコンが一つもないタブは，アイコンリストに表示されません。ただし，すべてのタブで表示するアイコンが一つもない場合，アイコンがない状態で［標準］タブだけが表示されます。

(4)　［ジョブネット］

マップエリアに表示中のジョブネット名称が相対名称，または完全名で表示されます。ジョブネット名称を相対名称，完全名のどちらで表示するかについては，ajs2view_opt.confファイルで設定します。詳細については，「11.5 ［ジョブネットエディタ］ウィンドウのカスタマイズ」を参照してください。

(5)　［排他編集］チェックボックス

［ジョブネットエディタ］ウィンドウを排他編集モードにするかどうかを選択します。ジョブを定義したり，関連づけたりする場合は，ほかのユーザーがアクセスできないように［排他編集］をチェックし，排他編集モードにします。デフォルトはチェックされていません。ほかの［ジョブネットエディタ］で排他編集中である場合など，排他編集モードにできなかった場合は，編集できません。

排他編集モードにしている間は，ほかのユーザーがJP1/AJS3 - Viewやユニットを操作するコマンドでユニットを追加したり削除したりすることはできません。ただし，排他編集中であっても排他編集モードにする前にあるユニットの定義内容をほかのユーザーが編集することはできるため，複数ユーザーで編集する場合は注意が必要です。

また，排他編集を行っているユニットを含むジョブネットに対して，実行登録や登録解除などの操作を行うことはできません。ユニットの追加や削除・関連設定などの定義編集操作が終わったら，排他編集モードを解除してください。

(6)　編集モード選択ボタン

マップエリアでユニットを関連づけたり，関連づけを解除したりするボタンです。ユニットの関連づけについては，「5.2.5 ジョブやジョブネットを関連づける」を参照してください。編集モード選択ボタンには，次のボタンがあります。

標準ボタン

関連線接続ボタン

関連線連続接続ボタン

条件接続ボタン

関連線削除ボタン

(7)　リストエリア

マップエリアに表示されているユニットの基本情報が一覧表示されます。リストエリアは，［表示］−［リストエリア］−［最小化］を選択することで最小化できます。

リストエリアに表示される項目および順序は変更できます。表示項目の設定方法については，「12.3.46 ［表示項目設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［ユニット名］

アイコンおよびユニット名が表示されます。

［コメント］

ユニットの詳細定義ダイアログボックスで定義したコメントが表示されます。

［種別］

ユニットの種類が表示されます。

［リトライ設定］

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，標準カスタムジョブ，カスタムPCジョブ，またはカスタムUNIXジョブの場合，次のように表示されます。

リトライ設定をしているとき

「あり」が表示されます。

リトライ設定をしていないとき

「なし」が表示されます。

次のどれかに該当する場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

上記以外のユニット

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00より前

JP1/AJS3 - Managerのデータベースが互換用ISAM構成

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

12.4.2　メニューコマンド一覧

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのメニューコマンドの一覧を表12-38に示します。アイコンリストからアイコンをドラッグしたときに表示されるダイアログボックスを表12-39に示します。

表12‒38　［ジョブネットエディタ］ウィンドウのメニューコマンド一覧

メニュー

メニューコマンド

機能

表示されるダイアログボックス

ファイル

退避

ユニットの退避方法を指定する。

退避

回復

ユニットの回復方法を指定する。

回復

別のウィンドウで表示

［ジョブネットエディタ］ウィンドウを別のウィンドウに表示する。

−

閉じる

［ジョブネットエディタ］ウィンドウを閉じる。

−

編集

編集モード−標準

マップエリアにあるアイコンを選択する。

−

編集モード−関連線接続

アイコンを関連づける。

−

編集モード−関連線連続接続

アイコンを連続して関連づける。

−

編集モード−条件接続

判定ジョブと従属ユニットの間に条件接続を設定する。

−

編集モード−関連線削除

関連づけた実行順序，および条件接続を解除する。

−

切り取り

マップエリアで選択されているアイコンを切り取る。貼り付けると，元の位置のアイコンは削除される。

−

コピー

マップエリアで選択されているアイコンをコピーする。

−

貼り付け（関連線あり）

切り取り，またはコピーしたアイコン・アイコン座標位置・アイコン間の関連線をマップエリアに貼り付ける。

−

貼り付け（関連線なし）

切り取り，またはコピーしたアイコン・アイコン座標位置をマップエリアに貼り付ける。

−

貼り付け※1

切り取り，またはコピーしたアイコンをマップエリアに貼り付ける。

−

貼り付け（拡張）※1

切り取り，またはコピーしたアイコン・アイコン座標位置・アイコン間の関連線をマップエリアに貼り付ける。

−

削除

マップエリアで選択されているアイコンを削除する。

−

すべて選択

選択状態のユニットがあるエリアを対象に，すべてのユニットを選択する。

−

ジョブネットコネクタの自動生成※2

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウで記憶したルートジョブネット（接続先のジョブネット），またはプランニンググループ（接続先のプランニンググループ）と接続するジョブネットコネクタをマップエリアに生成する。

−

検索

マップエリアで表示されている階層に定義してあるユニットを対象に，［検索］ウィンドウを表示する。

−

簡易検索−待ち合わせ条件付きユニット

選択したユニットを待ち合わせ対象ユニットとして指定している待ち合わせ条件付きユニットを検索する［検索］ウィンドウを表示する。

−

マップサイズ

マップエリアの表示サイズを変更する。

マップサイズ変更

起動条件の設定

ルートジョブネットに起動条件を設定する。

詳細定義−［起動条件］

起動条件の削除

ルートジョブネットに設定した起動条件を削除する。

−

スケジュール

ジョブネットのスケジュールを編集する。

ジョブネットが一つだけ選択されている場合に，［スケジュールの設定］ダイアログボックスを表示する。

［スケジュールの設定］ダイアログボックスの［追加］ボタン，［変更］ボタン，または［コピー］ボタンをクリックすると，［スケジュールルール］ダイアログボックスを表示する。

［スケジュールルール］ダイアログボックスの［繰り返し］ボタンをクリックすると，［スケジュールルールの繰り返し設定］ダイアログボックスを表示する。

スケジュールの設定

スケジュールルール

スケジュールルールの繰り返し設定

待ち合わせ条件の設定

選択したユニットに待ち合わせ条件を設定する。

待ち合わせ条件の設定

待ち合わせ対象ユニットの設定

待ち合わせ対象ユニットの選択

プロパティ

ユニットの定義を表示・編集する。選択したユニットによって，ダイアログボックス名は異なる。

詳細定義−［アイコン名］

表示

ジョブネットを表示

マップエリアで選択したジョブネットの下位をマップエリアに表示する。

−

親ジョブネットを表示

マップエリアに表示されているジョブネットの一つ上のジョブネットを表示する。

−

強調表示−先行だけ

基準となるユニットに対し，直接または間接の先行関係を持つユニットだけを強調表示する。

−

強調表示−後続だけ

基準となるユニットに対し，直接または間接の後続関係を持つユニットだけを強調表示する。

−

強調表示−先行と後続

基準となるユニットに対し，直接または間接の先行および後続関係を持つユニットを強調表示する。

−

強調表示−解除

強調表示を解除する。

−

ズーム

マップエリアの表示倍率を変更する。

ズーム

ツールバー

アイコンリストと編集モード選択ボタンの表示・非表示を切り替える。

−

リストエリア−最小化

リストエリアの表示サイズを最小化する。

−

リストエリア−元に戻す

リストエリアの表示サイズを最小化している場合，元のサイズに戻す。

−

リストフィルタ

リストフィルター機能の有効・無効を設定する。

−

待ち合わせ条件の設定一覧

選択したユニット配下にある待ち合わせ条件付きユニットの待ち合わせ条件の設定を確認する［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウを表示する。

−

最新情報に更新

ツリーエリアおよびマップエリアの情報を最新の状態にする。

−

オプション

環境設定

JP1/AJS3 - Viewの動作環境を設定する。

環境設定

機能メニューの設定

表示色の選択

表示色の作成／表示色の変更

表示項目設定

ウィンドウのリストエリアに表示する項目を設定する。

表示項目設定

壁紙の設定

マップエリアの壁紙となる画像ファイルをユニットごとに設定する。

壁紙の設定

ユニット完全名を記憶

選択しているユニットの，スケジューラーサービス名付きのユニットの完全名をシステムクリップボードに記憶する。

（例）AJSROOT1:/GROUP1/net1

−

一覧情報を記憶※3

リストエリアで選択した部分を，CSV形式でシステムクリップボードに記憶する。

−

ツールの設定

Viewから起動するツールを登録する。

登録済みのツールをView側のホストで起動する。

ツールの設定

ツールの登録

JP1/AJS3のコマンドの設定

JP1/AJS3 - Viewから実行するJP1/AJS3のコマンドを登録する。

登録済みのJP1/AJS3のコマンドを実行する。

JP1/AJS3のコマンドの設定

JP1/AJS3のコマンドの登録

JP1/AJS3のコマンド実行結果

ヘルプ

目次

Webブラウザーが起動し，オンラインヘルプの目次を表示する。

−

バージョン情報

JP1/AJS3 - Viewのバージョン情報を表示する。

−

（凡例）

−：表示されない。

注※1

デフォルトでは表示されません。表示させる方法については，「11.5.18 ［ジョブネットエディタ］ウィンドウの［貼り付け（関連線あり）］と［貼り付け（関連線なし）］をバージョン10-50以前のメニュー表示と動作に戻す」を参照してください。

注※2

記憶元が異なるスケジューラーサービスの場合はジョブネットコネクタを自動生成できません。異なるスケジューラーサービスのジョブネットコネクタを定義する場合は，手入力で定義してください。

注※3

一度にクリップボードにコピーできるデータの数は，1,000行以内です。

表12‒39　アイコンをドラッグしたときに表示されるダイアログボックス

タブ

アイコン名

表示されるダイアログボックス

標準

UNIXジョブ

詳細定義−［UNIX Job］

PCジョブ

詳細定義−［PC Job］

QUEUEジョブ

詳細定義−［Queue Job］

ジョブネット

詳細定義−［ジョブネット］

リモートジョブネット

詳細定義−［リモートジョブネット］

ジョブネットコネクタ

詳細定義−［ジョブネットコネクタ］

ORジョブ

詳細定義−［ORジョブ］

判定ジョブ

詳細定義−［判定ジョブ］

フレキシブルジョブ

詳細定義−［フレキシブルジョブ］

HTTP接続ジョブ

詳細定義−［HTTP接続ジョブ］

詳細定義−［HTTP接続ジョブ］−［終了コード指定］

イベント

JP1イベント受信監視

詳細定義−［JP1イベント受信監視］

詳細定義−［JP1イベント受信監視］−［詳細］

詳細定義−［JP1イベント受信監視］−［拡張属性指定］

詳細定義−［JP1イベント受信監視］−［引き継ぎ情報］

ファイル監視

詳細定義−［ファイル監視］

詳細定義−［ファイル監視］−［引き継ぎ情報］

メール受信監視

詳細定義−［メール受信監視］

詳細定義−［メール受信監視］−［受信後のオプション］

詳細定義−［メール受信監視］−［引き継ぎ情報］

メッセージキュー受信監視

詳細定義−［メッセージキュー受信監視］

詳細定義−［メッセージキュー受信監視］−［引き継ぎ情報］

MSMQ受信監視

詳細定義−［MSMQ受信監視］

詳細定義−［MSMQ受信監視］−［引き継ぎ情報］

ログファイル監視

詳細定義−［ログファイル監視］

詳細定義−［ログファイル監視］−［編集］

詳細定義−［ログファイル監視］−［ログファイル動作定義］

詳細定義−［ログファイル監視］−［引き継ぎ情報］

Windowsイベントログ監視

詳細定義−［Windowsイベントログ監視］

詳細定義−［Windowsイベントログ監視］−［引き継ぎ情報］

実行間隔制御

詳細定義−［実行間隔制御］

アクション

JP1イベント送信

詳細定義−［JP1イベント送信］

メール送信

詳細定義−［メール送信］

詳細定義−［メール送信］−［添付ファイル］

メッセージキュー送信

詳細定義−［メッセージキュー送信］

詳細定義−［メッセージキュー送信］−［詳細設定］

MSMQ送信

詳細定義−［MSMQ送信］

詳細定義−［MSMQ送信］−［メッセージ本文］

JP1/Cm2状態通知

詳細定義−［JP1/Cm2状態通知］

ローカル電源制御

詳細定義−［ローカル電源制御］

リモート電源制御

詳細定義−［リモート電源制御］

カスタムジョブ

FTPジョブ

詳細定義−［Custom Job］

R/3ジョブ

詳細定義−［Custom Job］

MFジョブ

詳細定義−［Custom Job］

VOS3ジョブ

詳細定義−［Custom Job］

VOS1ジョブ

詳細定義−［Custom Job］

VOS1 NETジョブ

詳細定義−［Custom Job］

VOSKジョブ

詳細定義−［Custom Job］

VOSK NETジョブ

詳細定義−［Custom Job］

DMSVジョブ

詳細定義−［Custom Job］

CPAジョブ

詳細定義−［Custom Job］

ツール

引き継ぎ情報設定

詳細定義−［引き継ぎ情報設定ジョブ］

12.4.3　［ジョブネットエディタ］ウィンドウの画面遷移

［ジョブネットエディタ］ウィンドウの画面遷移を次の図に示します。

図12‒95　［ジョブネットエディタ］ウィンドウの画面遷移

（凡例）

[図データ]：ウィンドウ

[図データ]：ダイアログボックス

[図データ]：メニュー，メニューコマンド

注※1

ダイアログボックスの表示項目については，「12.3 ［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ」を参照してください。

注※2

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスが表示されます。ダイアログボックスの表示項目については，「12.3 ［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ」も参照してください。

12.4.4　［マップサイズ変更］ダイアログボックス

［マップサイズ変更］ダイアログボックスでは，マップエリアの表示サイズを変更します。マップサイズを変更したあと，アイコンがマップエリア内に収まらない場合，マップサイズが自動調整されます。［マップサイズ変更］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒96　［マップサイズ変更］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［横］

マップエリアの横幅をアイコンの数で指定します。指定できる値は，1〜100です。デフォルトは10です。

［縦］

マップエリアの縦幅をアイコンの数で指定します。指定できる値は，1〜100です。デフォルトは8です。

12.4.5　［詳細定義−［起動条件］］ダイアログボックス

［詳細定義−［起動条件］］ダイアログボックスでは，ルートジョブネットに起動条件を設定します。

注意事項

起動条件には，イベントジョブアイコンだけを定義できます。

関連線を引くことはできません。

マップエリアに配置できるアイコンは，最大32個です。

選択しているルートジョブネット配下にジョブネットコネクタが定義されている場合は，実行登録時にエラーになります。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒97　［詳細定義−［起動条件］］ダイアログボックスの共通の表示項目

表示項目について説明します。

［ユニット名］

起動条件では指定できません。「.CONDITION」が表示されます。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

起動条件では指定できません。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［起動条件］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒98　［詳細定義−［起動条件］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［起動条件］

選択できる起動条件を次に示します。デフォルトは［AND］です。

［AND］

複数のイベントを起動条件にしている場合，起動条件にしたすべてのイベントが発生したときに，ジョブネットを起動します。

［OR］

複数のイベントを起動条件にしている場合，起動条件にしたイベントのうちの一つが発生したときに，ジョブネットを起動します。

［監視世代の多重起動］

起動条件付きのジョブネットが開始時刻に到達した場合に，すでに「監視中」状態の世代があったときの動作を指定します。デフォルトは［監視を開始する］です。監視世代の多重起動については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.4.5 監視世代の多重起動」を参照してください。

指定できる動作の種類を次に示します。

［監視を開始しない］

すでに「監視中」状態の世代がある場合，開始時刻に到達したジョブネットは，監視を開始しないで「繰り越し未実行」状態に遷移します。

起動条件の有効範囲の回数または時間を［無制限］に指定している場合は，［監視を開始しない］を指定することを推奨します。

［監視の終了を待つ］

すでに「監視中」状態の世代がある場合，開始時刻に到達したジョブネットは「開始時刻待ち」状態に遷移します。このとき，メッセージ「KAVS1420-I 起動条件付きジョブネット（ジョブネット名:実行ID）は監視中の世代（監視中世代の実行ID）の終了を待ちます」が出力されます。「監視中」状態の世代が終了すると，「開始時刻待ち」状態の世代が「監視中」状態に遷移します。

「開始時刻待ち」状態のまま打ち切り時間に到達した場合は，「繰り越し未実行」状態に遷移します。

［監視を開始する］

すでに「監視中」状態の世代があっても，開始時刻に到達したジョブネットは「監視中」状態に遷移します。

起動条件の有効範囲の回数または時間を［無制限］に指定している場合，サイクル処理を設定していると，多重監視状態になります。この場合，1回のイベント発生で「監視中」状態の世代数分，起動条件が成立するので注意してください。

［起動条件成立した実行世代の滞留］

多重起動に［不可能］を設定していて起動条件が成立した場合に，すでに実行中の世代があったとき，成立した世代を滞留させるかどうかを指定します。多重起動に［可能］を設定している場合は，［起動条件成立した実行世代の滞留］の指定に関係なく，起動条件が成立したら「実行中」状態に遷移します。デフォルトは［繰り越さずに滞留させる］です。実行世代の滞留については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.4.6 起動条件付きジョブネットの実行世代の滞留」を参照してください。

指定できる動作の種類を次に示します。

［繰り越して滞留させない］

成立した世代を「繰り越し未実行」状態にして，滞留させません。

［繰り越さずに滞留させる］

成立した世代を「起動条件待ち」状態にして，実行中の世代が終了するまで滞留させます。

［異常終了後の動作］

起動条件付きジョブネットが異常終了した場合に，それ以降の起動条件成立によって実行されるジョブネットの実行を抑止するかどうかを指定します。デフォルトは［ジョブネットの実行を開始する］です。実行抑止の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.4.7 起動条件付きジョブネットの実行世代が異常終了したときの実行抑止」を参照してください。

指定できる動作の種類を次に示します。

［ジョブネットの実行を開始する］

ジョブネットが異常終了しても，それ以降の起動条件成立によって実行されるジョブネットは実行します。

［ジョブネットの開始を保留する］

ジョブネット異常終了後，それ以降に起動条件が成立するジョブネットを「保留中」または「起動条件待ち」状態にして実行を抑止します。

［起動条件の監視を停止する］

ジョブネット異常終了後，起動条件の監視を停止します。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［起動条件］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒99　［詳細定義−［起動条件］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

起動条件では選択できません。

［種別］

起動条件では指定できません。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

12.4.6　［詳細定義−［UNIX Job］］ダイアログボックス

［詳細定義−［UNIX Job］］ダイアログボックスでは，UNIXジョブの詳細を定義します。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［転送ファイル］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒100　［詳細定義−［UNIX Job］］ダイアログボックスの共通の表示項目

表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは「UNIXジョブ」です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

UNIXジョブを実行させたい実行エージェント名，または実行エージェントグループ名を255バイト以内の文字列で指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

この項目は，次のどちらかに該当する場合，テキストボックスで表示されます。

JP1/AJS - Viewまたは接続先のJP1/AJS - Managerのバージョンが09-50より前

リモートジョブネット配下のユニットの定義

上記以外の場合，コンボボックスで表示され，その中から選択できます。コンボボックスに直接入力することもできます。コンボボックスに表示されるリストの内容は，実行エージェントプロファイルの有効／無効，および実行エージェントプロファイルに設定されている内容によって異なります。

実行エージェントプロファイルが無効になっている場合

リストは表示されません。

実行エージェントプロファイルが有効になっている場合

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されている

リストには，指定するジョブに許可する実行エージェントが表示されます。

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されていない

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていれば，上位ユニットに許可する実行エージェントがリストに表示されます。

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていなければ，リストは表示されません。

実行エージェントについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.1.1 実行エージェント」を参照してください。

注意事項

［実行先サービス］で［キューレス］を選択している場合は，実行ホスト名を指定してください。

Excelのセルをコピーして貼り付けると，入力した文字の最後に半角スペースが挿入される場合があります。半角スペースが挿入された場合，削除してください。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［UNIX Job］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒101　［詳細定義−［UNIX Job］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［コマンド文］

スクリプトファイルの内容を1,023バイト以内の文字列で指定します。また，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。スクリプトファイル名に空白文字が含まれる場合，「"（ダブルクォーテーションマーク）」でスクリプトファイル名を囲んでください。

［コマンド文］，および［スクリプトファイル名］の指定を，両方とも省略した場合，何もしないジョブを実行して，正常終了します。

［コマンド文］，および［スクリプトファイル名］を両方とも指定した場合は，［コマンド文］，［スクリプトファイル名］の順に実行します。

なお，［パラメーター］に指定した引数は，［コマンド文］に指定したコマンドおよびスクリプトファイルには有効になりません。［パラメーター］は，［スクリプトファイル名］で指定したスクリプトファイルだけに有効な引数となります。

［スクリプトファイル名］

実行したいエージェントホスト上のスクリプトファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名は，絶対パス，または相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時のワークパスまたは環境変数PATHで指定されたパスからの相対パスとなります。有効となる環境変数PATHは，実行先サービスが［標準］の場合は実行OSユーザーの環境変数PATHとなり，実行先サービスが［キューレス］の場合はキューレスエージェントサービス起動時の環境変数PATHとなります。また，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

実行先サービスが［キューレス］の場合，相対パスでワークパス配下のスクリプトファイルを実行するには，［スクリプトファイル名］の先頭に「./」を付ける必要があります。ただし，環境設定パラメーターAJSQL_EXECCURRENTSCRIPTに「yes」を設定すると，「./」を付けなくても実行できます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.10.2(6) AJSQL_EXECCURRENTSCRIPT」を参照してください。

［コマンド文］，および［スクリプトファイル名］の指定を，両方とも省略した場合，何もしないジョブを実行して，正常終了します。

［コマンド文］，および［スクリプトファイル名］の指定を，両方とも指定した場合は，［コマンド文］，［スクリプトファイル名］の順に実行します。

次の条件をすべて満たすような場合，ジョブを実行するOSユーザーにスクリプトファイルの実行権限がなくてもジョブを実行できます。

実行先サービスが［キューレス］である

［コマンド文］および［パラメーター］の指定がない

ジョブを実行するOSユーザーにスクリプトファイルの読み取り権限がある

［パラメーター］

ジョブパラメーターを1,023バイト以内の文字列で指定します。また，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

指定した［パラメーター］は，［スクリプトファイル名］で指定したスクリプトファイルだけに有効です。［コマンド文］で指定したコマンドおよびスクリプトファイルに対しては有効にはなりません。

［環境変数］

ジョブ実行時は，実行ユーザー（OSユーザー）のローカルログインスクリプトに設定されている環境変数が有効となります。その環境に新たな変数を付け加えてジョブを実行できます。付け加える環境変数を20,479バイト以内の文字列で指定します。また，マクロ変数を使用することもできます。デフォルトは空白です。

環境変数を定義する際の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　付録A 環境変数および環境変数ファイルを定義する場合の注意事項」を参照してください。

［環境変数ファイル名］

ジョブ実行時は，実行ユーザー（OSユーザー）のローカルログインスクリプトに設定されている環境変数が有効となります。その環境に新たな変数を付け加えてジョブを実行できます。付け加える環境変数として，エージェントホスト上の環境変数ファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名は，絶対パス，または相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時のワークパスからの相対パスになります。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

環境変数を定義する際の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　付録A 環境変数および環境変数ファイルを定義する場合の注意事項」を参照してください。

［ワークパス］

ジョブを実行するときのワーク（カレント）パス名を511バイト以内の文字列で指定します。ワーク（カレント）パス名はフルパスで指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

ワークパス名を省略した場合，実行ユーザーのホームディレクトリが仮定されます。ホームディレクトリが未定義の場合は，/（ルート）を仮定します。

補足事項

ワークパスは，ジョブを実行するときのカレントディレクトリに設定されます。また，ワークパスにはジョブを実行するときに必要な一時的な作業ファイルが作成されます。このファイルは，ジョブの実行中にジョブのプロセスが異常終了した場合に削除されないで残ることがありますが，JP1/AJS3が停止しているときであれば削除しても問題ありません。

［実行優先順位］

ジョブの実行優先順位を選択します。指定できる値は，［なし］，および［1］〜［5］です。優先度が最も高いのは，［5］です。デフォルトは［なし］です。

［なし］の場合は上位ジョブネットの定義に依存します。［なし］が指定され，最上位までのすべてのジョブネットに［なし］が指定されていた場合，環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYの設定値が仮定されます。環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYの設定も省略している場合は，［1］が仮定されます。環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2(108) DEFAULTPRIORITY」を参照してください。ただし，実行ホストがUNIXの場合，マッピングした結果の実行時のユーザーがスーパーユーザー権限を持たないユーザーである場合，［4］，［5］を指定すると，実行時に権限エラーになります。

指定できる値と，値の意味を次の表に示します。

表12‒40　指定できる値と実行優先順位

指定できる値

実行優先順位

1

nice値+20

2

nice値+10

3

nice値

4

nice値-10

5

nice値-20

UNIXの場合，nice値のデフォルトとして，jajs_spmdを実行した際のJP1/AJS3サービスのnice値を基準とします。特に設定されていない場合のnice値は20が仮定されます。

設定値が［1］でnice値が20の場合，優先順位の値は次のようになります。

　39 ≒ 20（初期値）＋20（増分値）

nice値の範囲（0〜39）を超える場合，最大値は39，最小値は0です。

実行先サービスを［キューレス］とした場合，nice値は固定の値を設定します。nice値には実行優先順位の低い順から39，30，20，10，または0のどれかを設定します。nice値を変更する場合は，これらのnice値に対応したジョブの実行優先順位を指定してください。

［標準入力ファイル名］

ジョブを実行するときに使うエージェントホスト上の標準入力ファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名は，絶対パス，または相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時のワークパスからの相対パスになります。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

ジョブ登録時の転送ファイルやジョブ情報取得時に取得する結果ファイルで数メガバイトのファイルを転送すると，要求が失敗したり時間が掛かったりする場合があります。

［標準出力ファイル名］

ジョブを実行するときに使うエージェントホスト上の標準出力ファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名は，絶対パス，または相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時のワークパスからの相対パスになります。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数および「$JP1AJS2_JPQSTDOUTTEMP$」を使用できます。デフォルトは空白です。［追加書き］をチェックすると，標準出力ファイルは追加書きされます。

「$JP1AJS2_JPQSTDOUTTEMP$」を指定した場合，標準出力ファイルは一時ファイルに出力されます。［追加書き］にチェックをしても無効です。

ジョブ登録時の転送ファイルやジョブ情報取得時に取得する結果ファイルで数メガバイトのファイルを転送すると，要求が失敗したり時間が掛かったりする場合があります。

標準出力ファイル名を定義する場合の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.10.1 標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルの注意事項」を参照してください。

［標準エラー出力ファイル名］

ジョブを実行するときに使うエージェントホスト上の標準エラー出力ファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名は，絶対パス，または相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時のワークパスからの相対パスになります。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。また，［追加書き］をチェックすると，標準エラー出力ファイルは追加書きされます。

ジョブ登録時の転送ファイルやジョブ情報取得時に取得する結果ファイルで数メガバイトのファイルを転送すると，要求が失敗したり時間が掛かったりする場合があります。

デフォルトの場合でも，エージェントホスト上に一時的に結果ファイルが作成され，ジョブ終了時にマネージャーホストに転送されます。このファイルはエージェントホストではジョブ終了時，マネージャーホストではジョブ情報削除時に削除されますが，実行結果詳細を参照する必要がなく，不要なファイル出力をしないように運用したい場合は，/dev/nullを割り当ててください。

標準エラー出力ファイル名を定義する場合の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.10.1 標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルの注意事項」を参照してください。

［終了判定］

終了判定の条件を選択します。

［判定結果］

［判定結果］で選択した終了判定の条件によって，表示項目が異なります。デフォルトは［しきい値による判定］です。［判定結果］の下には［警告しきい値］と［異常しきい値］の項目が表示されています。選択できる終了判定の条件を次に示します。

［常に正常］

UNIXジョブを常に正常終了します。［警告しきい値］と［異常しきい値］の項目は，指定できません。

［常に異常］

UNIXジョブを常に異常終了します。［警告しきい値］と［異常しきい値］の項目は，指定できません。

［ファイルが存在すれば正常］

ジョブ終了時に，［ファイル名］で指定したエージェントホスト上のファイルがあれば，UNIXジョブを正常終了します。［判定結果］の下の項目は，［ファイル名］に変更されます。任意のファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名は，絶対パス，または相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時のワークパスからの相対パスになります。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

［ファイルが更新されれば正常］

ジョブ開始から終了までの間に，［ファイル名］で指定したエージェントホスト上のファイルが更新されれば，UNIXジョブを正常終了します。［判定結果］の下の項目は，［ファイル名］に変更されます。任意のファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名は，絶対パス，または相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時のワークパスからの相対パスになります。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

ファイルの更新有無の判定には，ファイルの更新時刻が使用されます。ファイルの更新有無は秒単位で判定されるため，ファイルの更新間隔が1秒以内の場合，ファイルは更新されていないと見なされてジョブが異常終了することがあります。

［しきい値による判定］

正常終了と警告終了の判定基準とする値，または正常終了と異常終了の判定基準とする値を定義します。［警告しきい値］と［異常しきい値］の指定できる値は，0〜2,147,483,647です。デフォルトは，［警告しきい値］が空白で，［異常しきい値］が0です。

デフォルトの場合は，終了コードが0以外のときに異常終了となります。［警告しきい値］を設定した場合は，終了コードが0から設定した値までを正常終了とします。終了コードが［警告しきい値］より大きい場合に警告終了となります。また，［異常しきい値］を設定した場合は0から［異常しきい値］までが正常終了となります。終了コードが-1以下または［異常しきい値］より大きい場合に異常終了となります。［警告しきい値］と［異常しきい値］の両方を指定した場合は，終了コードが0から［警告しきい値］までが正常終了，［警告しきい値］より大きく［異常しきい値］までが警告終了，-1以下または［異常しきい値］より大きい場合が異常終了となります。

UNIXで実行した場合，終了コードは0〜255の値となり，負の値はありません。

実行したプログラムが負の値で終了した場合，終了コードは，256 + （exitコード）と扱われます（例えば，-1でexitした場合は，256 - 1 = 255と扱われます）。

［異常終了時リトライ］

実行したプログラムがエラーになった場合，リトライ実行するかどうかを選択します。

次の条件をすべて満たす場合に指定できます。

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00以降である

接続先のJP1/AJS3 - Managerのデータベース構成が標準構成である

［判定結果］で［しきい値による判定］を選択している

指定できる種類は，［しない］または［する］です。デフォルトは［しない］です。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

［終了コード］

［異常終了時リトライ］で［する］を選択した場合，リトライ実行するジョブの終了コードを指定します。

下限値

リトライ実行する場合に，終了コードの下限値を指定します。終了コードがここで指定した値以上の場合，リトライが実行されます。

指定できる値は，1〜4,294,967,295です。デフォルトは空白です。この項目を省略した場合，「［異常終了しきい値］に指定した値 + 1」が仮定されます。

上限値

リトライ実行する場合に，終了コードの上限値を指定します。終了コードがここで指定した値以下の場合，リトライが実行されます。

指定できる値は，1〜4,294,967,295です。デフォルトは空白です。この項目を省略した場合，「4,294,967,295」が仮定されます。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

［最大リトライ回数］

［異常終了時リトライ］で［する］を選択した場合，リトライ実行する最大回数を指定します。指定できる値は，1〜12です。デフォルトは「1」です。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

［リトライ間隔］

［異常終了時リトライ］で［する］を選択した場合，ジョブの実行したプログラムがエラーになってからリトライ実行を開始するまでの間隔を指定します。指定できる値は，1〜10（単位：分）です。デフォルトは「1」です。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

［実行時のユーザー］

ジョブを実行するJP1/AJS3 - AgentのOSのユーザー名を63バイト以内の文字列で指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

このユーザーは，［実行ユーザー種別］の［登録ユーザー］，または［所有ユーザー］にマッピングしておく必要があります。ただし，上位ユニットに対して実行ユーザー固定機能を設定している場合は，［実行ユーザー種別］の指定に関係なく，固定されているユーザーにマッピングしておく必要があります。

また，この項目の指定を省略した場合，ユーザーマッピングのプライマリーユーザーで実行します。マッピングするOSユーザーのホームディレクトリが作成されていない場合は必ず作成してください。ホームディレクトリがない場合，ジョブ実行に失敗します。ユーザーマッピングについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザー管理機能の設定の章を参照してください。

重要

［標準入力ファイル名］，［標準出力ファイル名］，または［標準エラー出力ファイル名］に指定できるファイルは，テキスト形式のファイルだけです。

標準入力ファイル，標準出力ファイル，または標準エラー出力ファイルに含まれるデータ中に使用できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.2(7)(a) 使用できる文字の範囲」を参照してください。

(3)　［転送ファイル］タブ

［詳細定義−［UNIX Job］］ダイアログボックスの［転送ファイル］タブでは，ジョブを実行するために必要なファイルをJP1/AJS3 - ManagerからJP1/AJS3 - Agentに転送するための設定をします。転送できるファイルは，テキスト形式のファイルだけです。

［詳細定義−［UNIX Job］］ダイアログボックスの［転送ファイル］タブを次の図に示します。

図12‒102　［詳細定義−［UNIX Job］］ダイアログボックスの［転送ファイル］タブ

表示項目について説明します。

［転送ファイル1］〜［転送ファイル4］

一つのジョブに4個の転送ファイルを指定できます。

［転送元ファイル名］

JP1/AJS3 - Managerにあるファイルを511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名はフルパスで指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

ジョブ登録時の転送ファイルやジョブ情報取得時に取得する結果ファイルで数メガバイトのファイルを転送すると，要求が失敗したり時間が掛かったりする場合があります。

［転送先ファイル名］

エージェントホスト上に転送されるファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名はフルパスで指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

転送先ファイル名は省略できます。

転送先に作成されたファイルをジョブの実行時に利用する場合は，スクリプトファイルやパラメーターで$JP1AJS2_JPQTEMPxx$変数を指定します。

$JP1AJS2_JPQTEMPxx$変数のxxには，転送元ファイル名の指定があるものに対してだけ，上から順に01〜04までの番号を付加します。

例えば，次のように指定したとします。

転送ファイル1

［転送元ファイル名］：指定なし

［転送先ファイル名］：指定なし

転送ファイル2

［転送元ファイル名］：指定あり

［転送先ファイル名］：指定あり

転送ファイル3

［転送元ファイル名］：指定なし

［転送先ファイル名］：指定なし

転送ファイル4

［転送元ファイル名］：指定あり

［転送先ファイル名］：指定なし

この場合，転送ファイル2の転送先ファイル名は$JP1AJS2_JPQTEMP01$に設定され，転送ファイル4の転送先ファイル名は$JP1AJS2_JPQTEMP02$に設定されます。

［ジョブ終了後］

ジョブの実行終了後，転送したファイルを削除する場合に，［ファイルを削除する］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

転送元ファイル名を指定して，転送先ファイル名を指定していない場合，［ファイルを削除する］にチェックしていると仮定して実行されます。

注意事項

JP1/AJS3では，転送ファイルはマネージャーホストからエージェントホストへ転送し，結果ファイル（標準出力ファイル，標準エラー出力ファイル）はエージェントホストからマネージャーホストへと転送します。ファイルを転送すると，各ファイルは転送先ホストのJP1/AJS3サービスの文字コードに変換されます。このため，各ファイルの文字コードとJP1/AJS3の文字コードを一致させる必要があります。

転送ファイルの場合

UNIXジョブに転送ファイルを指定する場合は，マネージャーホストのJP1/AJS3サービスの文字コードと，転送元ファイルの文字コードを一致させる必要があります。また，jpqjobsubコマンドなどのサブミットジョブに転送ファイルを指定する場合は，コマンド実行プロセスの文字コードと，転送元ファイルの文字コードを一致させる必要があります。

結果ファイルの場合

ジョブが出力する結果ファイルの文字コードと，エージェントホストのJP1/AJS3サービスの文字コードを一致させる必要があります。

例えば，マネージャーホストのJP1/AJS3サービスを日本語シフトJISで起動し，エージェントホストのJP1/AJS3サービスを日本語EUCで起動した場合，マネージャーホスト上の転送元ファイル（日本語シフトJIS）をエージェントホストに転送すると，転送先ファイルは日本語EUCで作成されます。

JP1/AJS3の文字コードの設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.4.1 言語環境の設定」を参照してください。

また，転送ファイルに含まれるデータ中に使用できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.2(7)(a) 使用できる文字の範囲」を参照してください。

(4)　［属性］タブ

［詳細定義−［UNIX Job］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒103　［詳細定義−［UNIX Job］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

［実行先サービス］

実行先のサービスを選択します。指定できる種類は，［標準］と［キューレス］です。デフォルトは［標準］です。

［打ち切り時間指定］

ジョブの実行を打ち切る時間を指定するかどうかを選択します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［打ち切り時間］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間を分で指定します。指定できる値は，1〜1,440です。デフォルトは空白です。

［終了遅延監視］

実行所要時間によるジョブの終了遅延監視をするかどうかを指定します。ジョブの終了遅延を監視する場合は［実行所要時間］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

また，［実行所要時間］をチェックした場合は，ジョブの実行所要時間を1〜1,440の範囲内で指定します（単位：分）。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。実行所要時間によるジョブの終了遅延監視の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　5.1.3 ジョブの実行所要時間による終了遅延監視」を参照してください。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

［実行ユーザー種別］

実行ユーザーの種類を選択します。デフォルトは［登録ユーザー］です。選択できる種類を次に示します。

［登録ユーザー］

ジョブを登録したJP1ユーザーでユーザーマッピングします。変換されたOSのユーザーのアカウントでジョブを実行します。

［所有ユーザー］

ジョブを所有しているJP1ユーザーでユーザーマッピングします。変換されたユーザーのアカウントでジョブを実行します。

ここで指定したユーザーからOSのユーザーに変換されるように，ジョブ実行ホストでユーザーマッピングする必要があります。

なお，上位ユニットに実行ユーザー固定機能を設定している場合，実行ユーザーは，ここでの指定に関係なく，ユニット属性プロファイルの設定に従って固定されます。

12.4.7　［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックス

［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスでは，PCジョブの詳細を定義します。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［転送ファイル］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒104　［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスの共通の表示項目

表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは「PCジョブ」です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

PCジョブを実行させたい実行エージェント名，または実行エージェントグループ名を255バイト以内の文字列で指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

この項目は，次のどちらかに該当する場合，テキストボックスで表示されます。

JP1/AJS - Viewまたは接続先のJP1/AJS - Managerのバージョンが09-50より前

リモートジョブネット配下のユニットの定義

上記以外の場合，コンボボックスで表示され，その中から選択できます。コンボボックスに直接入力することもできます。コンボボックスに表示されるリストの内容は，実行エージェントプロファイルの有効／無効，および実行エージェントプロファイルに設定されている内容によって異なります。

実行エージェントプロファイルが無効になっている場合

リストは表示されません。

実行エージェントプロファイルが有効になっている場合

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されている

リストには，指定するジョブに許可する実行エージェントが表示されます。

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されていない

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていれば，上位ユニットに許可する実行エージェントがリストに表示されます。

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていなければ，リストは表示されません。

実行エージェントについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.1.1 実行エージェント」を参照してください。

注意事項

［実行先サービス］で［キューレス］を選択している場合は，実行ホスト名を指定してください。

Excelのセルをコピーして貼り付けると，入力した文字の最後に半角スペースが挿入される場合があります。半角スペースが挿入された場合，削除してください。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒105　［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［実行ファイル名］

実行したいエージェントホスト上のファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

ファイル名は，絶対パス，または相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時のワークパスまたは環境変数PATHで指定されたパスからの相対パスとなります。有効となる環境変数PATHは，システム環境変数です。また，マクロ変数を使用できます。実行ファイル名に空白文字が含まれる場合，「"（ダブルクォーテーションマーク）」で実行ファイル名を囲んでください。［実行ファイル名］を省略した場合，何もしないジョブを実行して，正常終了します。

パラメーターは［実行ファイル名］に記載しないで，［パラメーター］に記載してください。

なお，［実行先サービス］に［キューレス］を指定し，［実行ファイル名］にパラメーターを指定したジョブは起動失敗となります。

［パラメーター］

ジョブパラメーターを1,023バイト以内の文字列で指定します。また，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

［環境変数］

ジョブ実行時は，システム環境変数が有効となります。その環境に新たな変数を付け加えてジョブを実行できます。付け加える環境変数を20,479バイト以内の文字列で指定します。また，マクロ変数を使用することもできます。デフォルトは空白です。

環境変数を定義する際の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　付録A 環境変数および環境変数ファイルを定義する場合の注意事項」を参照してください。

［環境変数ファイル名］

ジョブ実行時は，システム環境変数が有効となります。その環境に新たな変数を付け加えてジョブを実行できます。付け加える環境変数として，エージェントホスト上の環境変数ファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名は，絶対パス，または相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時のワークパスからの相対パスになります。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

環境変数を定義する際の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　付録A 環境変数および環境変数ファイルを定義する場合の注意事項」を参照してください。

［ワークパス］

ジョブを実行するときのワーク（カレント）パス名を511バイト以内の文字列で指定します。ワーク（カレント）パス名はフルパスで指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

ワークパス名を省略した場合，［実行先サービス］に［標準］を指定した場合は，エージェントの環境設定で設定されているエージェントプロセス実行時のワークディレクトリ名が仮定されます。

［キューレス］を指定した場合は，JP1/AJS3用作業ファイル格納フォルダ名が仮定されます。

補足事項

ワークパスは，ジョブを実行するときのカレントディレクトリに設定されます。また，ワークパスにはジョブを実行するときに必要な一時的な作業ファイルが作成されます。このファイルは，ジョブの実行中にジョブのプロセスが異常終了した場合に削除されないで残ることがありますが，JP1/AJS3が停止しているときであれば削除しても問題ありません。

［実行優先順位］

ジョブの実行優先順位を選択します。指定できる値は，［なし］，および［1］〜［5］です。優先度が最も高いのは，［5］です。デフォルトは［なし］です。

［なし］の場合は上位ジョブネットの定義に依存します。［なし］が指定され，最上位までのすべてのジョブネットに［なし］が指定されていた場合，環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYの設定値が仮定されます。環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYの設定も省略している場合は，［1］が仮定されます。環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2(108) DEFAULTPRIORITY」を参照してください。

指定できる値と，値の意味を次の表に示します。

表12‒41　指定できる値と実行優先順位

指定できる値

実行優先順位

1

対話処理と比較して低い

2

対話処理と比較して低い

3

対話処理と同等

4

対話処理と比較して高い

5

対話処理と比較して高い

補足事項

Windowsの場合，優先順位は3段階になります。次の三つの優先順位クラスを設定してジョブのプロセスを起動します。

設定値が［1］または［2］の場合は，システムがアイドル状態のときに実行されます（Windowsで規定されるIDLE_PRIORITY_CLASSを設定します）。

設定値が［3］の場合は，一般的なプロセスとして実行されます（Windowsで規定されるNORMAL_PRIORITY_CLASSを設定します）。

設定値が［4］または［5］の場合は，上記の優先順位クラスを割り当てられたプロセスのスレッドより先に実行されます（Windowsで規定されるHIGH_PRIORITY_CLASSを設定します）。

［標準入力ファイル名］

ジョブを実行するときに使うエージェントホスト上の標準入力ファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名は，絶対パス，または相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時のワークパスからの相対パスになります。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

ジョブ登録時の転送ファイルやジョブ情報取得時に取得する結果ファイルで数メガバイトのファイルを転送すると，要求が失敗したり時間が掛かったりする場合があります。

［標準出力ファイル名］

ジョブを実行するときに使うエージェントホスト上の標準出力ファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名は，絶対パス，または相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時のワークパスからの相対パスになります。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数および「$JP1AJS2_JPQSTDOUTTEMP$」を使用できます。デフォルトは空白です。［追加書き］をチェックすると，標準出力ファイルは追加書きされます。

「$JP1AJS2_JPQSTDOUTTEMP$」を指定した場合，標準出力ファイルは一時ファイルに出力されます。［追加書き］にチェックをしても無効です。

ジョブ登録時の転送ファイルやジョブ情報取得時に取得する結果ファイルで数メガバイトのファイルを転送すると，要求が失敗したり時間が掛かったりする場合があります。

標準出力ファイル名を定義する場合の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.10.1 標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルの注意事項」を参照してください。

［標準エラー出力ファイル名］

ジョブを実行するときに使うエージェントホスト上の標準エラー出力ファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名は，絶対パス，または相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時のワークパスからの相対パスになります。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。［追加書き］をチェックすると，標準エラー出力ファイルは追加書きされます。

ジョブ登録時の転送ファイルやジョブ情報取得時に取得する結果ファイルで数メガバイトのファイルを転送すると，要求が失敗したり時間が掛かったりする場合があります。

デフォルトの場合でも，エージェントホスト上に一時的に結果ファイルが作成され，ジョブ終了時にマネージャーホストに転送されます。このファイルはエージェントホストではジョブ終了時，マネージャーホストではジョブ情報削除時に削除されますが，実行結果詳細を参照する必要がなく，不要なファイル出力をしないように運用したい場合は，NULを割り当ててください。

標準エラー出力ファイル名を定義する場合の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.10.1 標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルの注意事項」を参照してください。

［終了判定］

終了判定の条件を選択します。

［判定結果］

［判定結果］で選択した終了判定の条件によって，表示項目が異なります。デフォルトは［しきい値による判定］です。［判定結果］の下には［警告しきい値］と［異常しきい値］の項目が表示されています。選択できる終了判定の条件を次に示します。

［常に正常］

PCジョブを常に正常終了します。［警告しきい値］と［異常しきい値］の項目は，指定できません。

［常に異常］

PCジョブを常に異常終了します。［警告しきい値］と［異常しきい値］の項目は，指定できません。

［ファイルが存在すれば正常］

ジョブ終了時に，［ファイル名］で指定したエージェントホスト上のファイルがあれば，PCジョブを正常終了します。［判定結果］の下の項目は，［ファイル名］に変更されます。任意のファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名は，絶対パス，または相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時のワークパスからの相対パスになります。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

［ファイルが更新されれば正常］

ジョブ開始から終了までの間に，［ファイル名］で指定したエージェント上のファイルが更新されれば，PCジョブを正常終了します。［判定結果］の下の項目は，［ファイル名］に変更されます。任意のファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名は，絶対パス，または相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時のワークパスからの相対パスになります。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

［しきい値による判定］

正常終了と警告終了の判定基準とする値，または正常終了と異常終了の判定基準とする値を，定義します。［警告しきい値］と［異常しきい値］の指定できる値は，0〜2,147,483,647です。デフォルトは，［警告しきい値］が空白で，［異常しきい値］が0です。

デフォルトの場合は，終了コードが0以外のときに異常終了となります。［警告しきい値］を設定した場合は，終了コードが0から設定した値までを正常終了とします。終了コードが［警告しきい値］より大きい場合に警告終了となります。また，［異常しきい値］を設定した場合は0から［異常しきい値］までが正常終了となります。終了コードが-1以下または［異常しきい値］より大きい場合に異常終了となります。［警告しきい値］と［異常しきい値］の両方を指定した場合は，終了コードが0から［警告しきい値］までが正常終了，［警告しきい値］より大きく［異常しきい値］までが警告終了，-1以下または［異常しきい値］より大きい場合が異常終了となります。

［異常終了時リトライ］

実行ファイルがエラーになった場合，リトライ実行するかどうかを選択します。

次の条件をすべて満たす場合に指定できます。

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00以降である

接続先のJP1/AJS3 - Managerのデータベース構成が標準構成である

［判定結果］で［しきい値による判定］を選択している

指定できる種類は，［しない］または［する］です。デフォルトは［しない］です。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

［終了コード］

［異常終了時リトライ］で［する］を選択した場合，リトライ実行するジョブの終了コードを指定します。

下限値

リトライ実行する場合に，終了コードの下限値を指定します。終了コードがここで指定した値以上の場合，リトライが実行されます。

指定できる値は，1〜4,294,967,295です。デフォルトは空白です。この項目を省略した場合，「［異常終了しきい値］に指定した値 + 1」が仮定されます。

上限値

リトライ実行する場合に，終了コードの上限値を指定します。終了コードがここで指定した値以下の場合，リトライが実行されます。

指定できる値は，1〜4,294,967,295です。デフォルトは空白です。この項目を省略した場合，「4,294,967,295」が仮定されます。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

［最大リトライ回数］

［異常終了時リトライ］で［する］を選択した場合，リトライ実行する最大回数を指定します。指定できる値は，1〜12です。デフォルトは「1」です。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

［リトライ間隔］

［異常終了時リトライ］で［する］を選択した場合，ジョブの実行ファイルがエラーになってからリトライ実行を開始するまでの間隔を指定します。指定できる値は，1〜10（単位：分）です。デフォルトは「1」です。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

［実行時のユーザー］

ジョブを実行するJP1/AJS3 - AgentのOSのユーザー名を63バイト以内の文字列で指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

このユーザーは，［実行ユーザー種別］の［登録ユーザー］，または［所有ユーザー］にマッピングしておく必要があります。ただし，上位ユニットに対して実行ユーザー固定機能を設定している場合は，［実行ユーザー種別］の指定に関係なく，固定されているユーザーにマッピングしておく必要があります。

また，この項目の指定を省略した場合，ユーザーマッピングのプライマリーユーザーで実行します。ユーザーマッピングについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザー管理機能の設定の章を参照してください。

Windowsのホストで実行するジョブの場合，有効となるOSのユーザーの情報は，指定したOSのユーザーの権限だけです。また，実行ファイル名に指定したファイルに対するアクセスは，JP1/AJS3サービスに設定されているアカウントでアクセスします。実行ファイルの中からアクセスするファイルに対しては，指定したOSユーザーでアクセスします。

実行ユーザーのアクセス権をローカルホストのユーザーに限定させたい場合は，OSユーザー名の指定方法を「ホスト名¥ユーザー名」としてください。

重要

ファイル名には，ネットワークドライブ名から始まるパスを指定しないでください。ネットワークドライブ名ではなく，「¥¥コンピュータ名¥共有フォルダ¥実行ファイル名」のようにコンピュータ名から始まるパスを指定してください。

［標準入力ファイル名］，［標準出力ファイル名］，または［標準エラー出力ファイル名］に指定できるファイルは，テキスト形式のファイルだけです。

標準入力ファイル，標準出力ファイル，または標準エラー出力ファイルに含まれるデータ中に使用できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.2(7)(a) 使用できる文字の範囲」を参照してください。

(3)　［転送ファイル］タブ

［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスの［転送ファイル］タブでは，ジョブを実行するために必要なファイルをJP1/AJS3 - ManagerからJP1/AJS3 - Agentに転送するための設定をします。転送できるファイルは，テキスト形式のファイルだけです。

［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスの［転送ファイル］タブを次の図に示します。

図12‒106　［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスの［転送ファイル］タブ

表示項目について説明します。

［転送ファイル1］〜［転送ファイル4］

一つのジョブに4個の転送ファイルを指定できます。

［転送元ファイル名］

JP1/AJS3 - Managerにあるファイルを511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名はフルパスで指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

ジョブ登録時の転送ファイルやジョブ情報取得時に取得する結果ファイルで数メガバイトのファイルを転送すると，要求が失敗したり時間が掛かったりする場合があります。

［転送先ファイル名］

エージェントホスト上に転送されるファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名はフルパスで指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

転送先ファイル名は省略できます。

転送先に作成されたファイルをジョブの実行時に利用する場合は，スクリプトファイルやパラメーターで$JP1AJS2_JPQTEMPxx$変数を指定します。

$JP1AJS2_JPQTEMPxx$変数のxxには，転送元ファイル名の指定があるものに対してだけ，上から順に01〜04までの番号を付加します。

例えば，次のように指定したとします。

転送ファイル1

［転送元ファイル名］：指定なし

［転送先ファイル名］：指定なし

転送ファイル2

［転送元ファイル名］：指定あり

［転送先ファイル名］：指定あり

転送ファイル3

［転送元ファイル名］：指定なし

［転送先ファイル名］：指定なし

転送ファイル4

［転送元ファイル名］：指定あり

［転送先ファイル名］：指定なし

この場合，転送ファイル2の転送先ファイル名は$JP1AJS2_JPQTEMP01$に設定され，転送ファイル4の転送先ファイル名は$JP1AJS2_JPQTEMP02$に設定されます。

ただし，$JP1AJS2_JPQTEMPxx$変数を実行ファイル名には指定できません。指定した場合，ジョブは起動失敗となります。

［ジョブ終了後］

ジョブの実行終了後，転送したファイルを削除する場合に，［ファイルを削除する］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

転送元ファイル名を指定して，転送先ファイル名を指定していない場合，［ファイルを削除する］にチェックしていると仮定して実行されます。

注意事項

JP1/AJS3では，転送ファイルはマネージャーホストからエージェントホストへ転送し，結果ファイル（標準出力ファイル，標準エラー出力ファイル）はエージェントホストからマネージャーホストへと転送します。ファイルを転送すると，各ファイルは転送先ホストのJP1/AJS3サービスの文字コードに変換されます。このため，各ファイルの文字コードとJP1/AJS3の文字コードを一致させる必要があります。

転送ファイルの場合

PCジョブに転送ファイルを指定する場合は，マネージャーホストのJP1/AJS3サービスの文字コードと，転送元ファイルの文字コードを一致させる必要があります。また，jpqjobsubコマンドなどのサブミットジョブに転送ファイルを指定する場合は，コマンド実行プロセスの文字コードと，転送元ファイルの文字コードを一致させる必要があります。

結果ファイルの場合

ジョブが出力する結果ファイルの文字コードと，エージェントホストのJP1/AJS3サービスの文字コードを一致させる必要があります。

例えば，マネージャーホストのJP1/AJS3サービスを日本語シフトJISで起動し，エージェントホストのJP1/AJS3サービスを日本語EUCで起動した場合，マネージャーホスト上の転送元ファイル（日本語シフトJIS）をエージェントホストに転送すると，転送先ファイルは日本語EUCで作成されます。

JP1/AJS3の文字コードの設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.4.1 言語環境の設定」を参照してください。

また，転送ファイルに含まれるデータ中に使用できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.2(7)(a) 使用できる文字の範囲」を参照してください。

重要

ファイル名には，ネットワークドライブ名から始まるパスを指定しないでください。ネットワークドライブ名ではなく，「¥¥コンピュータ名¥共有フォルダ¥実行ファイル名」のようにコンピュータ名から始まるパスを指定してください。

(4)　［属性］タブ

［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒107　［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

［実行先サービス］

実行先のサービスを選択します。指定できる種類は，［標準］と［キューレス］です。デフォルトは［標準］です。

［打ち切り時間指定］

ジョブの実行を打ち切る時間を指定するかどうかを選択します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［打ち切り時間］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間を分で指定します。指定できる値は，1〜1,440です。デフォルトは空白です。

［終了遅延監視］

実行所要時間によるジョブの終了遅延監視をするかどうかを指定します。ジョブの終了遅延を監視する場合は［実行所要時間］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

また，［実行所要時間］をチェックした場合は，ジョブの実行所要時間を1〜1,440の範囲内で指定します（単位：分）。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。なお，実行所要時間によるジョブの終了遅延監視の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　5.1.3 ジョブの実行所要時間による終了遅延監視」を参照してください。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

［実行ユーザー種別］

実行ユーザーの種類を選択します。デフォルトは［登録ユーザー］です。選択できる種類を次に示します。

［登録ユーザー］

ジョブを登録したJP1ユーザーでユーザーマッピングします。変換されたOSのユーザーのアカウントでジョブを実行します。

［所有ユーザー］

ジョブを所有しているJP1ユーザーでユーザーマッピングします。変換されたユーザーのアカウントでジョブを実行します。

ここで指定したユーザーからOSのユーザーに変換されるように，ジョブ実行ホストでユーザーマッピングする必要があります。

なお，上位ユニットに実行ユーザー固定機能を設定している場合，実行ユーザーは，ここでの指定に関係なく，ユニット属性プロファイルの設定に従って固定されます。

12.4.8　［詳細定義−［Queue Job］］ダイアログボックス

［詳細定義−［Queue Job］］ダイアログボックスでは，QUEUEジョブの詳細を定義します。JP1/NQSEXEC，JP1/OJE for VOS3，Himalaya，またはAS/400（JP1/OJE for Midrange Computer）にジョブを登録する場合，このダイアログボックスを使用します。Himalayaに対する制限値については，次の表を参照してください。また，JP1/NQSEXEC，JP1/OJE for VOS3またはAS/400（JP1/OJE for Midrange Computer）に対する制限値については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　1.3 他プログラムとの連携」を参照してください。

表12‒42　Himalayaと連携する場合の制限値一覧

項番

定義項目

制限値

1

ホスト名

Himalayaシステムのホスト名：240バイト以内の文字列。

2

キュー名

32バイト以内の文字列。

英字の大文字・小文字は区別される。

3

ジョブ名

Himalayaシステムのジョブ名：8バイト以内の文字列。

4

実行ファイル名

指定できない。

5

パラメーター

指定できない。

6

実行優先順位

「なし」を指定する。

7

転送ファイル

指定できない。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［転送ファイル］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒108　［詳細定義−［Queue Job］］ダイアログボックスの共通の表示項目

表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは「QUEUEジョブ」です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

QUEUEジョブでは指定できません。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［Queue Job］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒109　［詳細定義−［Queue Job］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［ホスト名］

QUEUEジョブを登録するホスト名を255バイト以内の文字列で指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

［キュー名］

QUEUEジョブを登録するキュー名を63バイト以内の文字列で指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

［ジョブ名］

実行するQUEUEジョブのジョブ名を63バイト以内の文字列で指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

［ジョブ名］を省略した場合，パス情報を除いた実行ファイル名が仮定されます。

［実行ファイル名］

実行するQUEUEジョブのファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。また，マクロ変数を使用できます。

ファイル名は，絶対パスまたは相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブの実行時のワークパスまたは環境変数PATHで指定されたパスからの相対パスとなります。

有効となる環境変数PATHは，実行ホストがWindowsの場合，システム環境変数です。実行ホストがUNIXの場合，実行OSユーザーの環境変数PATHです。

実行ファイル名に空白文字が含まれる場合，「"（ダブルクォーテーションマーク）」で実行ファイル名を囲んでください。

QUEUEジョブを登録するホストがJP1/OJE for VOS3の場合は，実行ファイル名を省略できません。

［パラメーター］

ジョブパラメーターを1,023バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。また，マクロ変数を使用できます。

［実行優先順位］

ジョブの実行優先順位を選択します。指定できる値は，［なし］，および［1］〜［5］です。優先度が最も高いのは，［5］です。デフォルトは［なし］です。

［なし］の場合は上位ジョブネットの定義に依存します。［なし］が指定され，最上位までのすべてのジョブネットに［なし］が指定されていた場合，環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYの設定値が仮定されます。環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYの設定も省略している場合は，［1］が仮定されます。環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2(108) DEFAULTPRIORITY」を参照してください。

実行ホストがUNIXの場合，マッピングした結果の実行時のユーザーがスーパーユーザー権限を持たないユーザーである場合，［4］，［5］を指定すると，実行時に権限エラーになります。

指定できる値と，値の意味を次の表に示します。

表12‒43　指定できる値と実行優先順位

指定できる値

UNIXの場合

Windowsの場合

1

nice値+20

対話処理と比較して低い

2

nice値+10

対話処理と比較して低い

3

nice値

対話処理と同等

4

nice値-10

対話処理と比較して高い

5

nice値-20

対話処理と比較して高い

補足事項

Windowsの場合，優先順位は3段階になります。次の三つの優先順位クラスを設定してジョブのプロセスを起動します。

設定値が［1］または［2］の場合は，システムがアイドル状態のときに実行されます（Windowsで規定されるIDLE_PRIORITY_CLASSを設定します）。

設定値が［3］の場合は，一般的なプロセスとして実行されます（Windowsで規定されるNORMAL_PRIORITY_CLASSを設定します）。

設定値が［4］または［5］の場合は，上記の優先順位クラスを割り当てられたプロセスのスレッドより先に実行されます（Windowsで規定されるHIGH_PRIORITY_CLASSを設定します）。

UNIXの場合，nice値のデフォルトとして，jajs_spmdを実行した際のJP1/AJS3サービスのnice値を基準とします。特に設定されていない場合のnice値は20が仮定されます。

設定値が［1］でnice値が20の場合，優先順位の値は次のようになります。

　39 ≒ 20（初期値）＋20（増分値）

nice値の範囲（0〜39）を超える場合，最大値は39，最小値は0となります。

［終了判定］

終了判定の条件を選択します。

［判定結果］

［判定結果］で選択した終了判定の条件によって，表示項目が異なります。デフォルトは［しきい値による判定］です。［判定結果］の下には［警告しきい値］と［異常しきい値］の項目が表示されています。選択できる終了判定の条件を次に示します。

［常に正常］

QUEUEジョブを常に正常終了します。［警告しきい値］と［異常しきい値］の項目は，指定できません。

［常に異常］

QUEUEジョブを常に異常終了します。［警告しきい値］と［異常しきい値］の項目は，指定できません。

［しきい値による判定］

正常終了と警告終了の判定基準とする値，または正常終了と異常終了の判定基準とする値を，定義します。［警告しきい値］と［異常しきい値］の指定できる値は，0〜2,147,483,647です。デフォルトは，［警告しきい値］が空白で，［異常しきい値］が0です。

デフォルトの場合は，終了コードが0以外のときに異常終了となります。［警告しきい値］を設定した場合は，終了コードが0から設定した値までを正常終了とします。終了コードが［警告しきい値］より大きい場合に警告終了となります。また，［異常しきい値］を設定した場合は0から［異常しきい値］までが正常終了となります。終了コードが-1以下または［異常しきい値］より大きい場合に異常終了となります。［警告しきい値］と［異常しきい値］の両方を指定した場合は，終了コードが0から［警告しきい値］までが正常終了，［警告しきい値］より大きく［異常しきい値］までが警告終了，-1以下または［異常しきい値］より大きい場合が異常終了となります。

UNIXで実行した場合，終了コードは0〜255の値となり，負の値はありません。

実行したプログラムが負の値で終了した場合，終了コードは，256 + （exitコード）と扱われます（例えば，-1でexitした場合は，256 - 1 = 255と扱われます）。

［異常終了時リトライ］

実行ファイルがエラーになった場合，リトライ実行するかどうかを選択します。

次の条件をすべて満たす場合に指定できます。

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00以降である

接続先のJP1/AJS3 - Managerのデータベース構成が標準構成である

［判定結果］で［しきい値による判定］を選択している

指定できる種類は，［しない］または［する］です。デフォルトは［しない］です。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

［終了コード］

［異常終了時リトライ］で［する］を選択した場合，リトライ実行するジョブの終了コードを指定します。

下限値

リトライ実行する場合に，終了コードの下限値を指定します。終了コードがここで指定した値以上の場合，リトライが実行されます。

指定できる値は，1〜4,294,967,295です。デフォルトは空白です。この項目を省略した場合，「［異常終了しきい値］に指定した値 + 1」が仮定されます。

上限値

リトライ実行する場合に，終了コードの上限値を指定します。終了コードがここで指定した値以下の場合，リトライが実行されます。

指定できる値は，1〜4,294,967,295です。デフォルトは空白です。この項目を省略した場合，「4,294,967,295」が仮定されます。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

［最大リトライ回数］

［異常終了時リトライ］で［する］を選択した場合，リトライ実行する最大回数を指定します。指定できる値は，1〜12です。デフォルトは「1」です。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

［リトライ間隔］

［異常終了時リトライ］で［する］を選択した場合，ジョブの実行ファイルがエラーになってからリトライ実行を開始するまでの間隔を指定します。指定できる値は，1〜10（単位：分）です。デフォルトは「1」です。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

重要

ファイル名には，ネットワークドライブ名から始まるパスを指定しないでください。ネットワークドライブ名ではなく，「¥¥コンピュータ名¥共有フォルダ¥実行ファイル名」のようにコンピュータ名から始まるパスを指定してください。

(3)　［転送ファイル］タブ

［詳細定義−［Queue Job］］ダイアログボックスの［転送ファイル］タブでは，ジョブを実行するために必要なファイルをJP1/AJS3 - ManagerからJP1/AJS3 - Agentに転送するための設定をします。転送できるファイルは，テキスト形式のファイルだけです。

［詳細定義−［Queue Job］］ダイアログボックスの［転送ファイル］タブを次の図に示します。

図12‒110　［詳細定義−［Queue Job］］ダイアログボックスの［転送ファイル］タブ

表示項目について説明します。

［転送ファイル1］〜［転送ファイル4］

一つのジョブに4個の転送ファイルを指定できます。

［転送元ファイル名］

JP1/AJS3 - Managerにあるファイルを511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名はフルパスで指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

［転送先ファイル名］

エージェントホスト上に転送されるファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名はフルパスで指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

注意事項

JP1/AJS3では，転送ファイルはマネージャーホストからエージェントホストへ転送し，結果ファイル（標準出力ファイル，標準エラー出力ファイル）はエージェントホストからマネージャーホストへと転送します。ファイルを転送すると，各ファイルは転送先ホストのJP1/AJS3サービスの文字コードに変換されます。このため，各ファイルの文字コードとJP1/AJS3の文字コードを一致させる必要があります。

転送ファイルの場合

QUEUEジョブに転送ファイルを指定する場合は，マネージャーホストのJP1/AJS3サービスの文字コードと，転送元ファイルの文字コードを一致させる必要があります。また，jpqjobsubコマンドなどのサブミットジョブに転送ファイルを指定する場合は，コマンド実行プロセスの文字コードと，転送元ファイルの文字コードを一致させる必要があります。

結果ファイルの場合

ジョブが出力する結果ファイルの文字コードと，エージェントホストのJP1/AJS3サービスの文字コードを一致させる必要があります。

例えば，マネージャーホストのJP1/AJS3サービスを日本語シフトJISで起動し，エージェントホストのJP1/AJS3サービスを日本語EUCで起動した場合，マネージャーホスト上の転送元ファイル（日本語シフトJIS）をエージェントホストに転送すると，転送先ファイルは日本語EUCで作成されます。

JP1/AJS3の文字コードの設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.4.1 言語環境の設定」を参照してください。

また，転送ファイルに含まれるデータ中に使用できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.2(7)(a) 使用できる文字の範囲」を参照してください。

重要

ファイル名には，ネットワークドライブ名から始まるパスを指定しないでください。ネットワークドライブ名ではなく，「¥¥コンピュータ名¥共有フォルダ¥実行ファイル名」のようにコンピュータ名から始まるパスを指定してください。

(4)　［属性］タブ

［詳細定義−［Queue Job］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒111　［詳細定義−［Queue Job］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

［打ち切り時間指定］

QUEUEジョブでは指定できません。

［打ち切り時間］

QUEUEジョブでは指定できません。

［終了遅延監視］

実行所要時間によるジョブの終了遅延監視をするかどうかを指定します。ジョブの終了遅延を監視する場合は［実行所要時間］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

また，［実行所要時間］をチェックした場合は，ジョブの実行所要時間を1〜1,440の範囲内で指定します（単位：分）。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。実行所要時間によるジョブの終了遅延監視の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　5.1.3 ジョブの実行所要時間による終了遅延監視」を参照してください。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

［実行ユーザー種別］

実行ユーザーの種類を選択します。デフォルトは［登録ユーザー］です。選択できる種類を次に示します。

［登録ユーザー］

ジョブを登録したJP1ユーザーでユーザーマッピングします。変換されたOSのユーザーのアカウントでジョブを実行します。

［所有ユーザー］

ジョブを所有しているJP1ユーザーでユーザーマッピングします。変換されたユーザーのアカウントでジョブを実行します。

ここで指定したユーザーからOSのユーザーに変換されるように，ジョブ実行ホストでユーザーマッピングする必要があります。

なお，上位ユニットに実行ユーザー固定機能を設定している場合，実行ユーザーは，ここでの指定に関係なく，ユニット属性プロファイルの設定に従って固定されます。

12.4.9　［詳細定義−［ジョブネットコネクタ］］ダイアログボックス

［詳細定義−［ジョブネットコネクタ］］ダイアログボックスでは，ジョブネットコネクタの詳細を定義します。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒112　［詳細定義−［ジョブネットコネクタ］］ダイアログボックスの共通の表示項目

表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは「ジョブネットコネクタ」です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

ジョブネットコネクタでは指定できません。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［ジョブネットコネクタ］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒113　［詳細定義−［ジョブネットコネクタ］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［接続範囲］

ジョブネットコネクタの接続範囲を指定します。デフォルトは［同一サービス］です。

［同一サービス］

同一スケジューラーサービス内のルートジョブネットの実行順序を制御する場合に指定します。

［別サービス］

異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御する場合に指定します。この項目を指定すると，［接続ホスト名］および［接続サービス名］を入力できるようになります。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。

［接続ホスト名］

このジョブネットコネクタの接続先のジョブネットが定義されているホストのホスト名を255バイト以内の文字列で指定します。

［接続範囲］で［別サービス］を選択した場合に指定できます。

［接続範囲］で［同一サービス］を選択した場合は指定できません。

デフォルトは空白です。

半角スペース，タブ，および改行文字は指定できません。

なお，ジョブネットコネクタの接続先が別スケジューラーサービスでも，同一ホストの場合は省略できます。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。

［接続サービス名］

このジョブネットコネクタの接続先のジョブネットが定義されているスケジューラーサービスのスケジューラーサービス名を30バイト以内の文字列で指定します。

［接続範囲］で［別サービス］を選択した場合は必ず指定します。

［接続範囲］で［同一サービス］を選択した場合は指定できません。

デフォルトは空白です。

指定できる文字は，半角英数字，および記号（! # $ % + @ - . _）です。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。

［接続先のジョブネット名］

このジョブネットコネクタの接続先のジョブネット（ルートジョブネットまたはプランニンググループ）のユニット完全名を，930バイト以内の文字列で指定します。

デフォルトは空白です。

なお，半角スペース，および記号（, ( ) : ; =）は指定できません。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［ジョブネットコネクタ］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒114　［詳細定義−［ジョブネットコネクタ］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ジョブネットコネクタでは指定できません。

［種別］

ジョブネットコネクタでは指定できません。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

12.4.10　［詳細定義−［ORジョブ］］ダイアログボックス

［詳細定義−［ORジョブ］］ダイアログボックスでは，ORジョブの詳細を定義します。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒115　［詳細定義−［ORジョブ］］ダイアログボックスの共通の表示項目

表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは「ORジョブ」です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

ORジョブでは指定できません。

(2)　［属性］タブ

［詳細定義−［ORジョブ］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒116　［詳細定義−［ORジョブ］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ORジョブでは選択できません。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。先行するイベントジョブ，および後続ジョブが，すべてリカバリーの場合に指定できます。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

12.4.11　［詳細定義−［判定ジョブ］］ダイアログボックス

［詳細定義−［判定ジョブ］］ダイアログボックスでは，判定ジョブの詳細を定義します。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒117　［詳細定義−［判定ジョブ］］ダイアログボックスの共通の表示項目

表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは「判定ジョブ」です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

判定ジョブでは指定できません。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［判定ジョブ］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。判定条件によって，［詳細定義−［判定ジョブ］］ダイアログボックスの［定義］タブの表示項目は異なります。

(a)　判定条件が［終了コード］の場合

［詳細定義−［判定ジョブ］］ダイアログボックスの［定義］タブ（終了コード用）を次の図に示します。表示される画面は，終了コードを基準値と比較する場合と，範囲で判定する場合とで異なります。

図12‒118　［詳細定義−［判定ジョブ］］ダイアログボックスの［定義］タブ（終了コード用）

表示項目について説明します。

［判定条件］

判定する条件の種類を選択します。デフォルトは［終了コード］です。選択できる種類を次に示します。

終了コード

ファイル

変数（文字列）

変数（数値）

注意事項

ジョブネットの戻り値は常に「0」として扱われるため，判定ジョブの先行ユニットにジョブネットを定義すると，判定結果が常に同じになります。そのため，［終了コード］による判定条件を設定する場合，先行ユニットはジョブである必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.1.1(1)(c) 判定ジョブ」を参照してください。

［条件］

判定する条件を選択します。デフォルトは［終了コードが判定値より大きい］です。選択できる条件を次に示します。

［終了コードが判定値より大きい］

終了コードが［判定値］で指定した値より大きければ，真となります。

［終了コードが判定値以上］

終了コードが［判定値］以上なら，真となります。

［終了コードが判定値より小さい］

終了コードが［判定値］で指定した値より小さければ，真となります。

［終了コードが判定値以下］

終了コードが［判定値］以下なら，真となります。

［終了コードが判定値と等しい］

終了コードが［判定値］で指定した値と等しければ，真となります。

［終了コードが判定値と等しくない］

終了コードが［判定値］で指定した値と等しくなければ，真となります。

［終了コードが判定値の範囲内］

終了コードが［判定値］で指定した値の範囲内であれば，真となります。

［終了コードが判定値の範囲外］

終了コードが［判定値］で指定した値の範囲外であれば，真となります。

［判定値］

終了コードを基準値と比較する場合

判定基準とする値を指定します。指定できる値は，0〜4,294,967,295です。デフォルトは空白です。

終了コードを範囲で判定する場合

判定基準とする値の，下限と上限を指定します。変数の値を範囲指定する場合，下限と上限の値は両方とも指定してください。

下限値

判定基準とする範囲の，下限の値を指定します。指定できる値は，0〜4,294,967,295です。デフォルトは空白です。

終了コードが負数の場合，符号なしに換算した値を指定することで判定できます。例えば，「-1」はWindowsでは「4,294,967,295」，UNIXでは「255」として扱われます。ただし，終了コードの負数を符号なしに換算すると「2,147,483,648」から「4,294,967,295」の範囲となるため，終了コードが「0」をまたがる場合は範囲指定できません。

下限値の境界条件

［以上］または［より大きい］のどちらかを選択します。デフォルトは［以上］です。

［以上］を選択した場合は，下限値は判定基準値に含まれます。［より大きい］を選択した場合は，下限値は判定基準値に含まれません。

上限値

判定基準とする範囲の，上限の値を指定します。指定できる値は，0〜4,294,967,295です。デフォルトは空白です。

終了コードが負数の場合，符号なしに換算した値を指定することで判定できます。例えば，「-1」はWindowsでは「4,294,967,295」，UNIXでは「255」として扱われます。ただし，終了コードの負数を符号なしに換算すると「2,147,483,648」から「4,294,967,295」の範囲となるため，終了コードが「0」をまたがる場合は範囲指定できません。

上限値の境界条件

［以下］または［より小さい］のどちらかを選択します。デフォルトは［以下］です。

［以下］を選択した場合は，上限値は判定基準値に含まれます。［より小さい］を選択した場合は，上限値は判定基準値に含まれません。

(b)　判定条件が［ファイル］の場合

［詳細定義−［判定ジョブ］］ダイアログボックスの［定義］タブ（ファイル用）を次の図に示します。

図12‒119　［詳細定義−［判定ジョブ］］ダイアログボックスの［定義］タブ（ファイル用）

表示項目について説明します。

［判定条件］

「ファイル」を選択します。

［条件］

判定条件にファイルがあるかを選択します。選択できる条件は，［ファイルが存在する］と［ファイルが存在しない］です。デフォルトは［ファイルが存在する］です。

［ファイル名］

判定条件に使用するファイル名を260バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

(c)　判定条件が［変数（文字列）］の場合

［詳細定義−［判定ジョブ］］ダイアログボックスの［定義］タブ（変数（文字列）用）を次の図に示します。

図12‒120　［詳細定義−［判定ジョブ］］ダイアログボックスの［定義］タブ（変数（文字列）用）

表示項目について説明します。

［判定条件］

「変数（文字列）」を選択します。

［変数名］

ルートジョブネット，または先行ジョブの「引き継ぎ情報」で設定した変数名を指定します。変数名は「?AJS2xxxxx?」の形式の64バイト以内の文字列で指定します。xxxxxの部分に指定できる文字は，A〜Z（大文字の英字），0〜9（アラビア数字），または「.（ピリオド）」です。デフォルトは空白です。

［条件］

判定する条件を選択します。デフォルトは［変数の値が判定値と等しい］です。

［判定条件］で［変数（文字列）］を指定した場合に選択できる条件を次に示します。文字列で判定する場合，英大文字と英小文字は区別されます。

［変数の値が判定値と等しい］

変数の値が［判定値］で指定した値と等しければ，真となります。

［変数の値が判定値を含む］

変数の値が［判定値］で指定した値と一部でも等しければ，真となります。

［変数の値が判定値と等しくない］

変数の値が［判定値］で指定した値と等しくなければ，真となります。

［変数の値が判定値を含まない］

変数の値が［判定値］で指定した値を含まなければ，真となります。

［変数の値が存在する］

変数の値が存在すれば，真となります。

［変数の値が存在しない］

変数の値が存在しなければ，真となります。

［判定値］

変数（文字列）で判定する場合，判定基準とする値を1〜511バイトの文字列で指定します。入力できる値に制限はありません。デフォルトは空白です。

注意事項

［判定値］には，改行・タブ・機種依存文字を指定しないでください。指定した場合，ジョブ実行時に正しく判定されないことがあります。

(d)　判定条件が［変数（数値）］の場合

［詳細定義−［判定ジョブ］］ダイアログボックスの［定義］タブ（変数（数値）用）を次の図に示します。表示される画面は，変数の値を基準値と比較する場合と，範囲で判定する場合とで異なります。

図12‒121　［詳細定義−［判定ジョブ］］ダイアログボックスの［定義］タブ（変数（数値）用）

表示項目について説明します。

［判定条件］

「変数（数値）」を選択します。

［変数名］

ルートジョブネット，または先行ジョブの「引き継ぎ情報」で設定した変数名を指定します。変数名は「?AJS2xxxxx?」の形式の64バイト以内の文字列で指定します。xxxxxの部分に指定できる文字は，A〜Z（大文字の英字），0〜9（アラビア数字），または「.（ピリオド）」です。デフォルトは空白です。

［条件］

判定する条件を選択します。デフォルトは［変数の値が判定値より大きい］です。

［判定条件］で［変数（数値）］を指定した場合に選択できる条件を次に示します。

［変数の値が判定値より大きい］

変数の値が［判定値］で指定した値より大きければ，真となります。

［変数の値が判定値以上］

変数の値が［判定値］以上なら，真となります。

［変数の値が判定値より小さい］

変数の値が［判定値］で指定した値より小さければ，真となります。

［変数の値が判定値以下］

変数の値が［判定値］以下なら，真となります。

［変数の値が判定値と等しい］

変数の値が［判定値］で指定した値と等しければ，真となります。

［変数の値が判定値と等しくない］

変数の値が［判定値］で指定した値と等しくなければ，真となります。

［変数の値が判定値の範囲内］

変数の値が［判定値］で指定した値の範囲内であれば，真となります。

［変数の値が判定値の範囲外］

変数の値が［判定値］で指定した値の範囲外であれば，真となります。

［判定値］

変数の値を基準値と比較する場合

判定基準とする値を指定します。指定できる値は，0〜2,147,483,647の符号なし整数です。デフォルトは空白です。

変数の値を範囲で判定する場合

判定基準とする値の，下限と上限を指定します。変数の値を範囲指定する場合，下限と上限の値は両方とも指定してください。

下限値

判定基準とする範囲の，下限の値を指定します。指定できる値は，0〜2,147,483,647の符号なし整数です。デフォルトは空白です。

下限値の境界条件

［以上］または［より大きい］のどちらかを選択します。デフォルトは［以上］です。

［以上］を選択した場合は，下限値は判定基準値に含まれます。［より大きい］を選択した場合は，下限値は判定基準値に含まれません。

上限値

判定基準とする範囲の，上限の値を指定します。指定できる値は，0〜2,147,483,647の符号なし整数です。デフォルトは空白です。

上限値の境界条件

［以下］または［より小さい］のどちらかを選択します。デフォルトは［以下］です。

［以下］を選択した場合は，上限値は判定基準値に含まれます。［より小さい］を選択した場合は，上限値は判定基準値に含まれません。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［判定ジョブ］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒122　［詳細定義−［判定ジョブ］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

12.4.12　［詳細定義−［フレキシブルジョブ］］ダイアログボックス

［詳細定義−［フレキシブルジョブ］］ダイアログボックスでは，フレキシブルジョブの詳細を定義します。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒123　［詳細定義−［フレキシブルジョブ］］ダイアログボックスの共通の表示項目

表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは「フレキシブルジョブ」です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［宛先／一斉配信エージェント］

フレキシブルジョブの実行要求先のホスト名，IPアドレス，またはDNS名を128バイト以内の文字列で指定します。マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。jp1hosts情報またはjp1hosts2情報は参照しません。

一斉配信する場合は，実行要求先は一斉配信エージェントです。

一斉配信しない場合で，ロードバランサーを使用するときは，実行要求先はロードバランサーです。

一斉配信しない場合で，ロードバランサーを使用しないときは，実行要求先はフレキシブルジョブを実行するエージェントホストです。

［一斉実行］

フレキシブルジョブの一斉実行を使用するかどうかを指定します。フレキシブルジョブの一斉実行を使用する場合は［する］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

また，［する］をチェックした場合は，同期モードで動作させるか，非同期モードで動作させるかを指定できます。同期モードとは，一斉配信先のすべての宛先エージェントで実行が完了したときにジョブを終了し，後続ジョブを処理する方式です。非同期モードとは，一斉配信先のすべての宛先エージェントへの実行要求が完了した時点でジョブを終了し，後続ジョブを処理する方式です。デフォルトは［同期］です。

［中継エージェント］

中継エージェントを使用するかどうかを指定します。中継エージェントを使用する場合は［中継する］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

マネージャーホストがWindowsおよびLinux以外のOSの場合，［中継する］を必ずチェックしてください。ajsatsetupコマンドでフレキシブルジョブの要求元機能をセットアップしている中継エージェントで，フレキシブルジョブを中継させる必要があります。

［中継する］をチェックした場合は，フレキシブルジョブを中継させたい実行エージェント名または実行エージェントグループ名を255バイト以内の文字列で指定します。マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

なお，中継エージェントは実行エージェント制限の対象です。ただし，この項目はテキストボックスとして表示されるので，実行エージェントプロファイルに設定されている実行エージェントをコンボボックスの中から選択することはできません。また，［OK］ボタンをクリックしたときに，実行エージェントプロファイルに設定されているかどうか確認されません。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［フレキシブルジョブ］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒124　［詳細定義−［フレキシブルジョブ］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［実行ファイル名］

実行したいエージェントホスト上のファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

ファイル名は，絶対パスで指定します。実行したいファイルが環境変数PATHで指定されたパスの直下にある場合は，実行ファイル名だけで指定できます。

また，マクロ変数を使用できます。実行ファイル名に空白文字が含まれる場合，「"（ダブルクォーテーションマーク）」で実行ファイル名を囲んでください。

パラメーターは［実行ファイル名］に記載しないで，［パラメーター］に記載してください。

［パラメーター］

ジョブパラメーターを1,023バイト以内の文字列で指定します。また，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

［環境変数］

ジョブ実行時は，ジョブ実行時に設定される環境変数，システム環境変数，または実行ユーザー（OSユーザー）のローカルログインスクリプトに設定されている環境変数が有効となります。その環境に新たな変数を付け加えてジョブを実行できます。付け加える環境変数を10,240バイト以内の文字列で指定します。また，マクロ変数を使用することもできます。デフォルトは空白です。

ジョブ実行時に設定される環境変数については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　1.4.2 JP1/AJS3から実行されるジョブ実行時に設定される環境変数」を参照してください。

環境変数を定義する際の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　付録A 環境変数および環境変数ファイルを定義する場合の注意事項」を参照してください。

［終了判定］

終了判定の条件を選択します。

［判定結果］

［判定結果］で選択した終了判定の条件によって，表示項目が異なります。デフォルトは［しきい値による判定］です。［判定結果］の下には［警告しきい値］と［異常しきい値］の項目が表示されています。選択できる終了判定の条件を次に示します。

［常に正常］

フレキシブルジョブを常に正常終了します。［警告しきい値］と［異常しきい値］の項目は，指定できません。

［常に異常］

フレキシブルジョブを常に異常終了します。［警告しきい値］と［異常しきい値］の項目は，指定できません。

［ファイルが存在すれば正常］

宛先エージェント上でのジョブプロセスの実行終了時に，［ファイル名］で指定したエージェントホスト上のファイルがあれば，フレキシブルジョブを正常終了します。［判定結果］の下の項目は，［ファイル名］に変更されます。任意のファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名は，絶対パスで指定します。マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

［ファイルが更新されれば正常］

宛先エージェント上でのジョブプロセスの実行開始から終了までの間に，［ファイル名］で指定したエージェント上のファイルが更新されれば，フレキシブルジョブを正常終了します。［判定結果］の下の項目は，［ファイル名］に変更されます。任意のファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名は，絶対パスで指定します。マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

ファイルの更新有無の判定には，ファイルの更新時刻が使用されます。Linuxで実行した場合，ファイルの更新有無は秒単位で判定されるため，ファイルの更新間隔が1秒以内のときは，ファイルは更新されていないと見なされてジョブが異常終了することがあります。

［しきい値による判定］

正常終了と警告終了の判定基準とする値，または正常終了と異常終了の判定基準とする値を定義します。［警告しきい値］と［異常しきい値］の指定できる値は，0〜2,147,483,647です。デフォルトは，［警告しきい値］が空白で，［異常しきい値］が0です。

デフォルトの場合は，終了コードが0以外のときに異常終了となります。［警告しきい値］を設定した場合は，終了コードが0から設定した値までを正常終了とします。終了コードが［警告しきい値］より大きい場合に警告終了となります。また，［異常しきい値］を設定した場合は0から［異常しきい値］までが正常終了となります。終了コードが-1以下または［異常しきい値］より大きい場合に異常終了となります。［警告しきい値］と［異常しきい値］の両方を指定した場合は，終了コードが0から［警告しきい値］までが正常終了，［警告しきい値］より大きく［異常しきい値］までが警告終了，-1以下または［異常しきい値］より大きい場合が異常終了となります。

Linuxで実行した場合，終了コードは0〜255の値となり，負の値はありません。

実行したプログラムが負の値で終了した場合，終了コードは，256 + （exitコード）と扱われます（例えば，-1でexitした場合は，256 - 1 = 255と扱われます）。

注意事項

［ファイルが存在すれば正常］または［ファイルが更新されれば正常］を選択している場合，フレキシブルジョブの終了コードは，実行したプログラムの終了コードではなく次の値が設定されます。

正常終了の場合：0

異常終了の場合：1

［異常終了時リトライ］

実行ファイルがエラーになった場合，リトライ実行するかどうかを選択します。

［判定結果］で［しきい値による判定］を選択している場合に指定できます。

指定できる種類は，［しない］または［する］です。デフォルトは［しない］です。

［終了コード］

［異常終了時リトライ］で［する］を選択した場合，リトライ実行するジョブの終了コードを指定します。

下限値

リトライ実行する場合に，終了コードの下限値を指定します。終了コードがここで指定した値以上の場合，リトライが実行されます。

指定できる値は，1〜4,294,967,295です。デフォルトは空白です。この項目を省略した場合，「［異常しきい値］に指定した値 + 1」が仮定されます。

上限値

リトライ実行する場合に，終了コードの上限値を指定します。終了コードがここで指定した値以下の場合，リトライが実行されます。

指定できる値は，1〜4,294,967,295です。デフォルトは空白です。この項目を省略した場合，「4,294,967,295」が仮定されます。

［最大リトライ回数］

［異常終了時リトライ］で［する］を選択した場合，リトライ実行する最大回数を指定します。指定できる値は，1〜12です。デフォルトは「1」です。

［リトライ間隔］

［異常終了時リトライ］で［する］を選択した場合，ジョブの実行ファイルがエラーになってからリトライ実行を開始するまでの間隔を指定します。指定できる値は，1〜10（単位：分）です。デフォルトは「1」です。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［フレキシブルジョブ］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒125　［詳細定義−［フレキシブルジョブ］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，空白です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

［実行ユーザー種別］

実行ユーザーの種類を選択します。デフォルトは［登録ユーザー］です。選択できる種類を次に示します。

［登録ユーザー］

ジョブを登録したJP1ユーザーでユーザーマッピングします。変換されたOSのユーザーのアカウントでジョブを実行します。

［所有ユーザー］

ジョブを所有しているJP1ユーザーでユーザーマッピングします。変換されたユーザーのアカウントでジョブを実行します。

ここで指定したユーザーからOSのユーザーに変換されるように，ジョブ実行ホストでユーザーマッピングする必要があります。

なお，上位ユニットに実行ユーザー固定機能を設定している場合，実行ユーザーは，ここでの指定に関係なく，ユニット属性プロファイルの設定に従って固定されます。

12.4.13　［詳細定義−［HTTP接続ジョブ］］ダイアログボックス

［詳細定義−［HTTP接続ジョブ］］ダイアログボックスでは，HTTP接続ジョブの詳細を定義します。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒126　［詳細定義−［HTTP接続ジョブ］］ダイアログボックスの共通の表示項目

表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは「HTTP接続ジョブ」です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

HTTP接続ジョブを実行させたい実行エージェント名，または実行エージェントグループ名を255バイト以内の文字列で指定します。また，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

リモートジョブネット配下でユニットを定義する場合，この項目はテキストボックスで表示されます。

リモートジョブネット以外でユニットを定義する場合，この項目はコンボボックスで表示され，その中から選択できます。コンボボックスに直接入力することもできます。コンボボックスに表示されるリストの内容は，実行エージェントプロファイルの有効／無効，および実行エージェントプロファイルに設定されている内容によって異なります。

実行エージェントプロファイルが無効になっている場合

リストは表示されません。

実行エージェントプロファイルが有効になっている場合

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されている

リストには，指定するジョブに許可する実行エージェントが表示されます。

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されていない

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていれば，上位ユニットに許可する実行エージェントがリストに表示されます。

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていなければ，リストは表示されません。

実行エージェントについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.1.1 実行エージェント」を参照してください。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［HTTP接続ジョブ］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒127　［詳細定義−［HTTP接続ジョブ］］ダイアログボックスの［定義］タブ

［接続設定ファイル名］

HTTP接続を行うための接続情報を定義したエージェントホスト上の接続設定ファイル名を，511バイト以内の文字列で指定します。

ファイル名は絶対パスで指定します。

マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

［接続設定ファイル名］は省略できません。

接続設定ファイル名に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

［リクエスト種別］

HTTP通信を行うときのリクエスト種別（HTTPメソッド）を選択します。デフォルトは［GET］です。選択できるリクエスト種別を次に示します。

GET

POST

PUT

DELETE

［送信情報ファイル］

拡張モードを使用するかどうかを選択します。拡張モードを使用する場合は［拡張モード］をチェックします。

拡張モードを使用しない場合，送信情報ファイル名の内容をHTTPリクエストとして送信します。

拡張モードを使用する場合，URLパラメーターおよびメッセージボディの内容をHTTPリクエストとして送信します。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが12-50以降の場合に表示されます。

［送信情報ファイル名］

JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Agentのバージョンが12-10以前の場合または拡張モードを使用しない場合に指定します。HTTPリクエストとして送信する情報を定義したエージェントホスト上の送信情報ファイル名を，511バイト以内の文字列で指定します。

ファイル名は絶対パスで指定します。

マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

［送信情報ファイル名］を省略した場合，空のリクエスト情報を送信します。

送信情報ファイル名に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

［URLパラメーター］

JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Agentのバージョンが12-50以降で，拡張モードを使用する場合に指定します。HTTPリクエストのURLパラメーターとして送信する情報を定義したエージェントホスト上の送信情報ファイル名（URLパラメーター）を，511バイト以内の文字列で指定します。

ファイル名は絶対パスで指定します。

マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

［URLパラメーター］を省略した場合，空のリクエスト情報を送信します。

送信情報ファイル名に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが12-50以降の場合に表示されます。

［メッセージボディ］

JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Agentのバージョンが12-50以降で，拡張モードを使用する場合に指定します。HTTPリクエストのメッセージボディとして送信する情報を定義したエージェントホスト上の送信情報ファイル名（メッセージボディ）を，511バイト以内の文字列で指定します。

ファイル名は絶対パスで指定します。

マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

［メッセージボディ］を省略した場合，空のリクエスト情報を送信します。

送信情報ファイル名に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが12-50以降の場合に表示されます。

［ステータス格納ファイル名］

HTTPレスポンスに含まれるHTTPステータスの情報を格納するためにエージェントホスト上に作成されるステータス格納ファイル名を，511バイト以内の文字列で指定します。

ファイル名は絶対パスで指定します。

マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

［ステータス格納ファイル名］は省略できません。

［受信データ格納方式］

HTTPレスポンスとして受信したHTTPヘッダーとHTTPボディを，別のファイルに出力するか同じファイルに出力するかを指定します。デフォルトは［ヘッダとボディを別のファイルに出力する］です。選択できる受信データ格納方式を次に示します。

［ヘッダとボディを別のファイルに出力する］

受信データのヘッダー部分を受信ヘッダー格納ファイルに，ボディ部分を受信ボディ格納ファイルに記述します。

［ヘッダとボディを同じファイルに出力する］

受信データのヘッダー部分とボディ部分を分けずに，受信ヘッダー格納ファイルだけに記述します。

［受信ヘッダ格納ファイル名］

HTTPレスポンスとして受信したHTTPヘッダーの情報を格納するためにエージェントホスト上に作成される受信ヘッダー格納ファイル名を，511バイト以内の文字列で指定します。

ファイル名は絶対パスで指定します。

マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

［受信ヘッダ格納ファイル名］は省略できません。

受信ヘッダー格納ファイル名に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

［受信ボディ格納ファイル名］

HTTPレスポンスとして受信したHTTPボディの情報を格納するためにエージェントホスト上に作成される受信ボディ格納ファイル名を，511バイト以内の文字列で指定します。

ファイル名は絶対パスで指定します。

マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

受信ボディ格納ファイル名に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

［受信データ格納方式］で［ヘッダとボディを別のファイルに出力する］を選択した場合，［受信ボディ格納ファイル名］は省略できません。［ヘッダとボディを同じファイルに出力する］を選択した場合は，［受信ボディ格納ファイル名］に指定されている値は無視されます。

［実行優先順位］

ジョブの実行優先順位を選択します。指定できる値は，［なし］，および［1］〜［5］です。優先度が最も高いのは，［5］です。デフォルトは［なし］です。

［なし］の場合は上位ジョブネットの定義に依存します。［なし］が指定され，最上位までのすべてのジョブネットに［なし］が指定されていた場合，環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYの設定値が仮定されます。環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYの設定も省略している場合は，［1］が仮定されます。環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2(108) DEFAULTPRIORITY」を参照してください。

実行ホストがLinuxの場合，マッピングした結果の実行時のユーザーがスーパーユーザー権限を持たないユーザーである場合，［4］，［5］を指定すると，実行時に権限エラーになります。

指定できる値と，値の意味を次の表に示します。

表12‒44　指定できる値と実行優先順位

指定できる値

Linuxの場合

Windowsの場合

1

nice値+20

対話処理と比較して低い

2

nice値+10

対話処理と比較して低い

3

nice値

対話処理と同等

4

nice値-10

対話処理と比較して高い

5

nice値-20

対話処理と比較して高い

補足事項

Windowsの場合，優先順位は3段階になります。次の三つの優先順位クラスを設定してジョブのプロセスを起動します。

設定値が［1］または［2］の場合は，システムがアイドル状態のときに実行されます（Windowsで規定されるIDLE_PRIORITY_CLASSを設定します）。

設定値が［3］の場合は，一般的なプロセスとして実行されます（Windowsで規定されるNORMAL_PRIORITY_CLASSを設定します）。

設定値が［4］または［5］の場合は，上記の優先順位クラスを割り当てられたプロセスのスレッドより先に実行されます（Windowsで規定されるHIGH_PRIORITY_CLASSを設定します）。

Linuxの場合，nice値のデフォルトとして，jajs_spmdを実行した際のJP1/AJS3サービスのnice値を基準とします。特に設定されていない場合のnice値は20が仮定されます。

設定値が［1］でnice値が20の場合，優先順位の値は次のようになります。

　39 ≒ 20（初期値）＋20（増分値）

nice値の範囲（0〜39）を超える場合，最大値は39，最小値は0となります。

［標準出力ファイル名］

ジョブを実行するときに使うエージェントホスト上の標準出力ファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名は絶対パスで指定することを推奨します。相対パスで指定した場合，HTTP接続ジョブを実行するOSがWindowsのときは，エージェントの環境設定で設定されているエージェントプロセス実行時のワークディレクトリ名からの相対パスになります。HTTP接続ジョブを実行するOSがLinuxのときは，実行ユーザーのホームディレクトリからの相対パス，ホームディレクトリが未定義のときは「/（ルート）」からの相対パスになります。

マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

「$JP1AJS2_JPQSTDOUTTEMP$」を指定した場合，標準出力ファイルは一時ファイルに出力されます。

標準出力ファイル名を定義する場合の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.10.1 標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルの注意事項」を参照してください。

［標準エラー出力ファイル名］

ジョブを実行するときに使うエージェントホスト上の標準エラー出力ファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名は絶対パスで指定することを推奨します。相対パスで指定した場合，HTTP接続ジョブを実行するOSがWindowsのときは，エージェントの環境設定で設定されているエージェントプロセス実行時のワークディレクトリ名からの相対パスになります。HTTP接続ジョブを実行するOSがLinuxのときは，実行ユーザーのホームディレクトリからの相対パス，ホームディレクトリが未定義のときは「/（ルート）」からの相対パスになります。

マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

標準エラー出力ファイル名を定義する場合の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.10.1 標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルの注意事項」を参照してください。

［終了コード指定］

HTTPステータスコードごとのジョブの終了コードを指定します。終了コードを指定しない場合は，デフォルトの終了コードが指定されます。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが12-50以降の場合に表示されます。

［追加］ボタン

［追加］ボタンをクリックすると，［終了コード指定］ダイアログボックスが表示されます。HTTPステータスコードごとの終了コードを，511バイト以内の文字列で指定します。［終了コード指定］ダイアログボックスで指定した終了コードは，［終了コード指定］のリストに追加されます。

詳細については，「12.4.14 ［詳細定義−［HTTP接続ジョブ］−［終了コード指定］］ダイアログボックス」を参照してください。

［編集］ボタン

リストに表示された終了コードを選択したあと［編集］ボタンをクリックすると，［終了コード指定］ダイアログボックスが表示されます。HTTPステータスコードごとの終了コードの指定を編集します。［終了コード指定］ダイアログボックスで編集した終了コードはリストに追加されます。

詳細については，「12.4.14 ［詳細定義−［HTTP接続ジョブ］−［終了コード指定］］ダイアログボックス」を参照してください。

［削除］ボタン

リストの表示された終了コードを選択したあと［削除］ボタンをクリックすると，リストで選択した終了コードの指定は削除されます。

［終了判定］

終了判定の条件を選択します。

［判定結果］

［判定結果］で選択した終了判定の条件によって，表示項目が異なります。デフォルトは［しきい値による判定］です。［判定結果］の下には［警告しきい値］と［異常しきい値］の項目が表示されています。選択できる終了判定の条件を次に示します。

［常に正常］

HTTP接続ジョブを常に正常終了します。［警告しきい値］と［異常しきい値］の項目は，指定できません。

［常に異常］

HTTP接続ジョブを常に異常終了します。［警告しきい値］と［異常しきい値］の項目は，指定できません。

［ファイルが存在すれば正常］

ジョブ終了時に，［ファイル名］で指定したエージェントホスト上のファイルがあれば，HTTP接続ジョブを正常終了します。［判定結果］の下の項目は，［ファイル名］に変更されます。任意のファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名は，絶対パスで指定します。また，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

［ファイルが更新されれば正常］

ジョブ開始から終了までの間に，［ファイル名］で指定したエージェント上のファイルが更新されれば，HTTP接続ジョブを正常終了します。［判定結果］の下の項目は，［ファイル名］に変更されます。任意のファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名は，絶対パスで指定します。また，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

［しきい値による判定］

正常終了と警告終了の判定基準とする値，または正常終了と異常終了の判定基準とする値を，定義します。［警告しきい値］と［異常しきい値］の指定できる値は，0〜2,147,483,647です。デフォルトは，［警告しきい値］が空白で，［異常しきい値］が0です。

デフォルトの場合は，終了コードが0以外のときに異常終了となります。［警告しきい値］を設定した場合は，終了コードが0から設定した値までを正常終了とします。終了コードが［警告しきい値］より大きい場合に警告終了となります。また，［異常しきい値］を設定した場合は0から［異常しきい値］までが正常終了となります。終了コードが-1以下または［異常しきい値］より大きい場合に異常終了となります。［警告しきい値］と［異常しきい値］の両方を指定した場合は，終了コードが0から［警告しきい値］までが正常終了，［警告しきい値］より大きく［異常しきい値］までが警告終了，-1以下または［異常しきい値］より大きい場合が異常終了となります。

Linuxで実行した場合，終了コードは0〜255の値となり，負の値はありません。

実行したプログラムが負の値で終了した場合，終了コードは，256 + （exitコード）と扱われます（例えば，-1でexitした場合は，256 - 1 = 255と扱われます）。

［異常終了時リトライ］

実行ファイルがエラーになった場合，リトライ実行するかどうかを選択します。［判定結果］で［しきい値による判定］を選択している場合に指定できます。

指定できる種類は，［しない］または［する］です。デフォルトは［しない］です。

［終了コード］

［異常終了時リトライ］で［する］を選択した場合，リトライ実行するジョブの終了コードを指定します。

下限値

リトライ実行する場合に，終了コードの下限値を指定します。終了コードがここで指定した値以上の場合，リトライが実行されます。

指定できる値は，1〜4,294,967,295です。デフォルトは空白です。この項目を省略した場合，「［異常終了しきい値］に指定した値 + 1」が仮定されます。

上限値

リトライ実行する場合に，終了コードの上限値を指定します。終了コードがここで指定した値以下の場合，リトライが実行されます。

指定できる値は，1〜4,294,967,295です。デフォルトは空白です。この項目を省略した場合，「4,294,967,295」が仮定されます。

［最大リトライ回数］

［異常終了時リトライ］で［する］を選択した場合，リトライ実行する最大回数を指定します。指定できる値は，1〜12です。デフォルトは「1」です。

［リトライ間隔］

［異常終了時リトライ］で［する］を選択した場合，ジョブの実行ファイルがエラーになってからリトライ実行を開始するまでの間隔を指定します。指定できる値は，1〜10（単位：分）です。デフォルトは「1」です。

［実行時のユーザー］

ジョブを実行するJP1/AJS3 - AgentのOSのユーザー名を63バイト以内の文字列で指定します。また，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

このユーザーは，［実行ユーザー種別］の［登録ユーザー］，または［所有ユーザー］にマッピングしておく必要があります。ただし，上位ユニットに対して実行ユーザー固定機能を設定している場合は，［実行ユーザー種別］の指定に関係なく，固定されているユーザーにマッピングしておく必要があります。

また，この項目の指定を省略した場合，ユーザーマッピングのプライマリーユーザーで実行します。ユーザーマッピングについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザー管理機能の設定の章を参照してください。

Windowsのホストで実行するジョブの場合，有効となるOSのユーザーの情報は，指定したOSのユーザーの権限だけです。HTTP接続ジョブからアクセスするファイルに対しては，指定したOSユーザーでアクセスします。

実行ユーザーのアクセス権をローカルホストのユーザーに限定させたい場合は，OSユーザー名の指定方法を「ホスト名¥ユーザー名」としてください。

重要

ファイル名には，ネットワークドライブ名から始まるパスを指定しないでください。ネットワークドライブ名ではなく，「¥¥コンピュータ名¥共有フォルダ¥実行ファイル名」のようにコンピュータ名から始まるパスを指定してください。

［詳細定義−［HTTP接続ジョブ］］ダイアログボックスで指定できるファイルは，テキスト形式のファイルだけです。

接続設定ファイル，または送信情報ファイルに含まれるデータ中に使用できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　付録C HTTP接続ジョブで使用するファイル」を参照してください。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［HTTP接続ジョブ］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒128　［詳細定義−［HTTP接続ジョブ］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

［打ち切り時間指定］

ジョブの実行を打ち切る時間を指定するかどうかを選択します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［打ち切り時間］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間を分で指定します。指定できる値は，1〜1,440です。デフォルトは空白です。

［終了遅延監視］

実行所要時間によるジョブの終了遅延監視をするかどうかを指定します。ジョブの終了遅延を監視する場合は［実行所要時間］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

また，［実行所要時間］をチェックした場合は，ジョブの実行所要時間を分で指定します。指定できる値は，1〜1,440です。

なお，実行所要時間によるジョブの終了遅延監視の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　5.1.3 ジョブの実行所要時間による終了遅延監視」を参照してください。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

［実行ユーザー種別］

実行ユーザーの種類を選択します。デフォルトは［登録ユーザー］です。選択できる種類を次に示します。

［登録ユーザー］

ジョブを登録したJP1ユーザーでユーザーマッピングします。変換されたOSのユーザーのアカウントでジョブを実行します。

［所有ユーザー］

ジョブを所有しているJP1ユーザーでユーザーマッピングします。変換されたユーザーのアカウントでジョブを実行します。

ここで指定したユーザーからOSのユーザーに変換されるように，ジョブ実行ホストでユーザーマッピングする必要があります。

なお，上位ユニットに実行ユーザー固定機能を設定している場合，実行ユーザーは，ここでの指定に関係なく，ユニット属性プロファイルの設定に従って固定されます。

12.4.14　［詳細定義−［HTTP接続ジョブ］−［終了コード指定］］ダイアログボックス

［詳細定義−［HTTP接続ジョブ］−［終了コード指定］］ダイアログボックスでは，HTTPステータスコードごとのジョブの終了コードを定義します。［詳細定義−［HTTP接続ジョブ］−［終了コード指定］］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒129　［詳細定義−［HTTP接続ジョブ］−［終了コード指定］］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［終了コード指定］

HTTPステータスコードごとのジョブの終了コードを，511バイト以内の文字列で2か所指定します。デフォルトは空白です。ジョブの終了コードの指定は「ジョブの終了コード:HTTPステータスコード」の形式で定義データが格納されます。ジョブの終了コードには0〜9の値を指定できます。HTTPステータスコードには100〜999の値を指定できます。ジョブの終了コードに一つに対し，コンマ区切りで複数のHTTPステータスコードを指定できます。ただし，一つのHTTPステータスコードに指定できるジョブの終了コードは一つだけです。

ジョブの終了コードの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.10.3 ジョブの終了コードを確認する」を参照してください。

その後，［OK］ボタンをクリックすると，リストに追加されます。

12.4.15　［詳細定義−［ホストリンクジョブネット］］ダイアログボックス

［詳細定義−［ホストリンクジョブネット］］ダイアログボックスでは，ホストリンクジョブネットの詳細を定義します。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒130　［詳細定義−［ホストリンクジョブネット］］ダイアログボックスの共通の表示項目

表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは「ホストリンクジョブネット」です。

［コメント］

ホストリンクジョブネットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

ホストリンクジョブネットでは指定できません。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［ホストリンクジョブネット］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒131　［詳細定義−［ホストリンクジョブネット］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［リンク先ネットグループ］

ホストリンクジョブネットのリンク対象となるネットグループ名を13バイト以内の文字列で指定します。指定形式を次に示します。

「ホストシステムID://ネットグループ名」

ホストシステムID：2バイト以内の記号名称

ネットグループ名：数字以外で始まる8バイト以内の記号名称

（例）

・CL://NETG001

・1¥://@001NETG

記号名称とは，次の文字から成る文字列です。

大文字の英字

数字

¥

@

#

また，［...］ボタンをクリックして，表示されるダイアログボックス（［リンク先ネットグループ］ダイアログボックス）から，ホストリンクジョブネットのリンク対象となるネットグループ名を選択できます。

［開始点指定］

ネットグループの開始点を選択します。デフォルトは［なし］です。選択できる種類を次に示します。

［なし］

ホストリンクジョブネットのリンク対象となるネットグループは，JP1/AJS3の先行ユニットの状態に関係なく開始します。

［選択］

開始点として選択するメインフレームのジョブネット名，またはジョブ名を指定します。

JP1/AJS3の先行ユニットが終了してから，ネットグループの中の指定されたジョブネットまたはジョブを開始します。開始点として指定されていないジョブネットまたはジョブは，JP1/AJS3の先行ユニットの状態に関係なく開始します。

［全体］

JP1/AJS3の先行ユニットが終了してから，ネットグループ全体のジョブネットを開始します。

［開始点詳細］

［開始点指定］で［選択］を指定したときに，開始点となるジョブネットが16個まで表示されます。

テキストフィールドに開始点として指定するジョブネット名，またはジョブ名を次のように指定します。

ジョブネット名の場合

数字以外で始まる8バイト以内の記号名称

ジョブ名の場合

17バイト以内の文字列

「ジョブネット名（数字以外で始まる8バイト以内の記号名称）/ジョブ名（数字以外で始まる8バイト以内の記号名称）」

［追加］ボタン

［追加］ボタンをクリックすると，開始点を入力するテキストフィールドに指定したジョブネット名，またはジョブ名が［開始点詳細］に追加されます。

なお，すでに同一名称のジョブネット名，またはジョブ名が［開始点詳細］に表示されている場合は，追加されません。

［削除］ボタン

［削除］ボタンをクリックすると，［開始点詳細］で選択したジョブネットが［開始点詳細］から削除されます。［開始点詳細］のリストでジョブネットを選択すると，［削除］ボタンをクリックできます。

［一覧から追加］ボタン

［一覧から追加］ボタンをクリックすると，［リンク先ジョブネット/ジョブ］ダイアログボックスが表示されます。開始点を直接指定しないで，ダイアログボックスで開始点となるジョブネット名，またはジョブ名を指定します。［リンク先ジョブネット/ジョブ］ダイアログボックスで指定したジョブネット名，またはジョブ名は［開始点詳細］に追加されます。

［終了点指定］

ネットグループの終了点を選択します。デフォルトは［なし］です。選択できる種類を次に示します。

［なし］

ホストリンクジョブネットが開始されたら，ネットグループの状態に関係なくJP1/AJS3の後続ユニットを開始します。

［選択］

終了点として選択するメインフレームのジョブネット名，またはジョブ名を指定します。

ネットグループの中の指定されたジョブネット，またはジョブが正常終了してから，JP1/AJS3の後続ユニットを開始します。

［全体］

ネットグループ全体のジョブネットが正常終了してから，JP1/AJS3の後続ユニットを開始します。

［終了点詳細］

［終了点指定］で［選択］を指定したときに，終了点となるジョブネットが16個まで表示されます。

テキストフィールドに終了点として指定するジョブネット名，またはジョブ名を次のように指定します。

ジョブネット名の場合

数字以外で始まる8バイト以内の記号名称

ジョブ名の場合

17バイト以内の文字列

「ジョブネット名（数字以外で始まる8バイト以内の記号名称）/ジョブ名（数字以外で始まる8バイト以内の記号名称）」

［追加］ボタン

［追加］ボタンをクリックすると，終了点を入力するテキストフィールドに指定したジョブネット名，またはジョブ名が［終了点詳細］に追加されます。

なお，すでに同一名称のジョブネット名，またはジョブ名が［終了点詳細］に表示されている場合は，追加されません。

［削除］ボタン

［削除］ボタンをクリックすると，［終了点詳細］で選択したジョブネットが［終了点詳細］から削除されます。［終了点詳細］のリストでジョブネットを選択すると，［削除］ボタンをクリックできます。

［一覧から追加］ボタン

［一覧から追加］ボタンをクリックすると，［リンク先ジョブネット/ジョブ］ダイアログボックスが表示されます。終了点を直接指定しないで，ダイアログボックスで終了点となるジョブネット名，またはジョブ名を指定します。［リンク先ジョブネット/ジョブ］ダイアログボックスで指定したジョブネット名，またはジョブ名は［終了点詳細］に表示されます。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［ホストリンクジョブネット］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒132　［詳細定義−［ホストリンクジョブネット］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ホストリンクジョブネットでは選択できません。

［種別］

ホストリンクジョブネットでは選択できません。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

注意事項

ホストリンクジョブネットが実行登録中（サスペンド中も含みます）の場合，ホストリンクジョブネットのコメント，所有者，およびJP1資源グループ以外の項目は変更できません。

12.4.16　［詳細定義−［JP1イベント受信監視］］ダイアログボックス

［詳細定義−［JP1イベント受信監視］］ダイアログボックスでは，JP1イベント受信監視の詳細を定義します。

各項目で使用できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.2(7)(a) 使用できる文字の範囲」を参照してください。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒133　［詳細定義−［JP1イベント受信監視］］ダイアログボックスの共通の表示項目

共通する表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは「JP1イベント受信監視」です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

JP1イベント受信監視を実行させたい実行エージェント名を255バイト以内の文字列で指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

この項目は，次のどちらかに該当する場合，テキストボックスで表示されます。

JP1/AJS - Viewまたは接続先のJP1/AJS - Managerのバージョンが09-50より前

リモートジョブネット配下のユニットの定義

上記以外の場合，コンボボックスで表示され，その中から選択できます。コンボボックスに直接入力することもできます。コンボボックスに表示されるリストの内容は，実行エージェントプロファイルの有効／無効，および実行エージェントプロファイルに設定されている内容によって異なります。

実行エージェントプロファイルが無効になっている場合

リストは表示されません。

実行エージェントプロファイルが有効になっている場合

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されている

リストには，指定するジョブに許可する実行エージェントが表示されます。

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されていない

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていれば，上位ユニットに許可する実行エージェントがリストに表示されます。

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていなければ，リストは表示されません。

実行エージェントについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.1.1 実行エージェント」を参照してください。

注意事項

空白のままだと，上位のジョブネットの指定を引き継ぎます。

上位のジョブネットに実行エージェントグループを指定している場合は，実行エージェントグループを実行エージェントとして実行します。

イベントジョブは実行エージェントグループに対応していないため，［実行エージェント］には明示的に実行エージェントを指定してください。イベントジョブに実行エージェントグループを指定した場合の動作については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.6 イベントジョブ使用時の注意事項」を参照してください。

Excelのセルをコピーして貼り付けると，入力した文字の最後に半角スペースが挿入される場合があります。半角スペースが挿入された場合，削除してください。

［引き継ぎ］ボタン

後続のジョブまたはジョブネットへの引き継ぎ情報を指定します。［引き継ぎ］ボタンをクリックすると，［詳細定義−［JP1イベント受信監視］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックスが表示されます。詳細については，「12.4.19 ［詳細定義−［イベントジョブアイコン名］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックス」を参照してください。このボタンはダイアログボックスのいちばん下にあります。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［JP1イベント受信監視］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒134　［詳細定義−［JP1イベント受信監視］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［イベントID］

イベントIDを16進数で指定します。指定形式は，「基本コード：拡張コード」です。イベントIDはJP1イベントの基本属性の一つです。指定できる値については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のJP1イベントの章を参照してください。

入力できる値は，基本コード，拡張コードともに00000000〜FFFFFFFFです。デフォルトは空白です。イベントIDの指定を省略すると，すべてのJP1イベントを監視します。

［基本情報部指定］

JP1イベントの基本情報部分の条件を指定します。

［イベント発行元ユーザー名］

イベント発行元ユーザー名を20バイト以内の文字列で指定します。イベント発行元ユーザー名は正規表現で指定します。Windowsの正規表現については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のインストールとセットアップの章を参照してください。UNIXの正規表現については，UNIXのドキュメントを参照してください。デフォルトは空白です。

また，JP1イベント受信監視のプラットフォームがUNIXの場合，またはWindowsで拡張正規表現を使用している場合は，「（ ）（丸括弧）」で囲むことで，切り出したデータとして引き継げます。

［イベント発行元グループ名］

イベント発行元グループ名を20バイト以内の文字列で指定します。イベント発行元グループ名は正規表現で指定します。Windowsの正規表現については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のインストールとセットアップの章を参照してください。UNIXの正規表現については，UNIXのドキュメントを参照してください。デフォルトは空白です。

また，JP1イベント受信監視のプラットフォームがUNIXの場合，またはWindowsで拡張正規表現を使用している場合は，「（ ）（丸括弧）」で囲むことで，切り出したデータとして引き継げます。

［イベント発行元ホスト名］

イベント発行元ホスト名として，イベントを発行するイベントサーバ名を255バイト以内の文字列で指定します。イベントサーバ名については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のイベントサービス環境の設定の章を参照してください。

イベント発行元ホスト名は正規表現で指定します。Windowsの正規表現については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のインストールとセットアップの章を参照してください。UNIXの正規表現については，UNIXのドキュメントを参照してください。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

また，JP1イベント受信監視のプラットフォームがUNIXの場合，またはWindowsで拡張正規表現を使用している場合は，「（ ）（丸括弧）」で囲むことで，切り出したデータとして引き継げます。

［イベント発行元IPアドレス］

イベント発行元ホストのIPアドレスを指定します。IPv6アドレスは指定できません。3バイト以内の文字列で4か所指定します。デフォルトは空白です。

指定形式の例を次に示します。

（例）

「XXX.YYY.xxx.yyy」

XXX，YYY，xxx，およびyyyのそれぞれで指定できる値は，0〜255です。

［その他の基本情報部の指定］

JP1イベントにその他の基本情報部分の条件がコマンドで指定されている場合に，この項目は表示されます。

［詳細］ボタンをクリックすると，［詳細定義−［JP1イベント受信監視］−［詳細］］ダイアログボックスが表示されます。詳細については，「12.4.17 ［詳細定義−［JP1イベント受信監視］−［詳細］］ダイアログボックス」を参照してください。

［メッセージ］

メッセージ情報を1,024バイト以内の文字列で指定します。メッセージ情報は正規表現で指定します。Windowsの正規表現については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のインストールとセットアップの章を参照してください。UNIXの正規表現については，UNIXのドキュメントを参照してください。

また，JP1イベント受信監視のプラットフォームがUNIXの場合，またはWindowsで拡張正規表現を使用している場合は，メッセージ情報を「（ ）（丸括弧）」で囲むことで，切り出したデータとして引き継げます。

デフォルトは空白です。

［イベント詳細情報］

イベント詳細情報を1,024バイト以内の文字列で指定します。イベント詳細情報は正規表現で指定します。Windowsの正規表現については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のインストールとセットアップの章を参照してください。UNIXの正規表現については，UNIXのドキュメントを参照してください。

また，JP1イベント受信監視のプラットフォームがUNIXの場合，またはWindowsで拡張正規表現を使用している場合は，「（ ）（丸括弧）」で囲むことで，切り出したデータとして引き継げます。

デフォルトは空白です。

［拡張属性指定］

JP1イベントの拡張情報部分の条件を指定します。

［拡張属性指定］

［設定］ボタンをクリックすると，［詳細定義−［JP1イベント受信監視］−［拡張属性指定］］ダイアログボックスが表示されます。イベントの重大度，および任意の拡張属性を設定します。［有効］をチェックすると，設定内容が有効になります。

詳細については，「12.4.18 ［詳細定義−［JP1イベント受信監視］−［拡張属性指定］］ダイアログボックス」を参照してください。

［終了判定］

終了判定を選択します。

［終了判定］

選択できる終了判定の条件を次に示します。デフォルトは空白です。この項目の指定を省略すると，［常に正常］が仮定されます。また，この項目に［常に正常］を指定すると，省略されて空白になります。

空白

［常に正常］を仮定します。

［常に正常］

JP1イベント受信監視を常に正常終了します。

［常に異常］

JP1イベント受信監視を常に異常終了します。

［メッセージが一致したら正常］

受信監視をしたメッセージが，指定したファイルの内容と一致した場合，JP1イベント受信監視を正常終了します。

［メッセージが一致したら異常］

受信監視をしたメッセージが，指定したファイルの内容と一致した場合，JP1イベント受信監視を異常終了します。

［詳細情報が一致したら正常］

受信監視をした詳細情報が，指定したファイルの内容と一致した場合，JP1イベント受信監視を正常終了します。

［詳細情報が一致したら異常］

受信監視をした詳細情報が，指定したファイルの内容と一致した場合，JP1イベント受信監視を異常終了します。

［ファイル名］には，メッセージ，および詳細情報が格納されているファイル名を256バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。［メッセージが一致したら正常］，［メッセージが一致したら異常］，［詳細情報が一致したら正常］，または［詳細情報が一致したら異常］を選択した場合だけ表示されます。

［実行前のイベント検索］

JP1イベント受信監視ジョブが実行登録された直後（JP1イベントの監視を始める前）に，それ以前に発生したJP1イベントを受信監視の対象とするかどうかを指定します。デフォルトは［しない］です。

［しない］

JP1イベント受信監視ジョブが実行登録された直後に発生したJP1イベントだけを受信監視の対象とします。実行開始以前に発生したJP1イベントは受信監視の対象となりません。

［する］

JP1イベント受信監視ジョブが実行登録された直後（JP1イベントの監視を始める前）に，それ以前に発生したJP1イベントのうち，指定した時間までに発生したものを，受信監視の対象とします。時間は分で指定します。指定できる値は1〜720です。デフォルトは10です。なお，［する］を指定した場合には，［イベントID］が必須項目になります。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［JP1イベント受信監視］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒135　［詳細定義−［JP1イベント受信監視］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

この項目は，JP1イベント受信監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

この項目は，JP1イベント受信監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［打ち切り時間指定］

ジョブの実行を打ち切る時間を指定するかどうかを選択します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

この項目は，JP1イベント受信監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［打ち切り時間］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間を分で指定します。指定できる値は，1〜1,440です。デフォルトは空白です。

この項目は，JP1イベント受信監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［打ち切り後の状態］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間が経過したあとのイベントジョブの状態を選択します。指定できる種類は，［強制終了］，［正常終了］，［警告検出終了］，［異常検出終了］です。デフォルトは［強制終了］です。

この項目は，JP1イベント受信監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［終了遅延監視］

実行所要時間によるジョブの終了遅延監視をするかどうかを指定します。ジョブの終了遅延を監視する場合は［実行所要時間］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

また，［実行所要時間］をチェックした場合は，ジョブの実行所要時間を1〜1,440の範囲内で指定します（単位：分）。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。なお，実行所要時間によるジョブの終了遅延監視の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　5.1.3 ジョブの実行所要時間による終了遅延監視」を参照してください。

この項目は，JP1イベント受信監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［所有者］

イベントジョブではユニットの所有者を指定しても，イベントジョブの実行時には無効になって実行されます。

［JP1資源グループ］

イベントジョブではJP1資源グループ名を指定しても，イベントジョブの実行時には無効になって実行されます。

［実行ユーザー種別］

イベントジョブでは実行ユーザーの種別を指定しても，イベントジョブの実行時には無効になって実行されます。イベントジョブの実行ユーザー種別は，JP1/AJS3を起動しているユーザー権限で実行されます。

12.4.17　［詳細定義−［JP1イベント受信監視］−［詳細］］ダイアログボックス

［詳細定義−［JP1イベント受信監視］−［詳細］］ダイアログボックスでは，その他の基本情報部の受信監視条件を参照します。［詳細定義−［JP1イベント受信監視］−［詳細］］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒136　［詳細定義−［JP1イベント受信監視］−［詳細］］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［基本情報部の指定］

コマンドで定義された基本情報部分の条件が表示されます。ここでは定義できません。

12.4.18　［詳細定義−［JP1イベント受信監視］−［拡張属性指定］］ダイアログボックス

［詳細定義−［JP1イベント受信監視］−［拡張属性指定］］ダイアログボックスでは，イベントの重大度および任意の拡張属性を指定します。［詳細定義−［JP1イベント受信監視］−［拡張属性指定］］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒137　［詳細定義−［JP1イベント受信監視］−［拡張属性指定］］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［拡張属性指定］

JP1イベントの拡張属性についての指定をします。

［重大度］

受信監視をするJP1イベントの重大度を指定します。指定できる重大度を次に示します。

［緊急］

重大度がEmergencyであるJP1イベントを監視する場合にチェックします。

［警戒］

重大度がAlertであるJP1イベントを監視する場合にチェックします。

［致命的］

重大度がCriticalであるJP1イベントを監視する場合にチェックします。

［エラー］

重大度がErrorであるJP1イベントを監視する場合にチェックします。

［警告］

重大度がWarningであるJP1イベントを監視する場合にチェックします。

［通知］

重大度がNoticeであるJP1イベントを監視する場合にチェックします。

［情報］

重大度がInformationであるJP1イベントを監視する場合にチェックします。

［デバッグ］

重大度がDebugであるJP1イベントを監視する場合にチェックします。

［任意の拡張属性］

受信監視をするJP1イベントに，ユーザー任意の拡張属性が指定されている場合，ユーザー任意の拡張属性を指定します。デフォルトは空白です。

ユーザー任意の拡張属性は，「evwfr=拡張属性名："値"；」の形式で定義データが格納されます。

「evwfr=拡張属性名："値"；」の形式の総バイト数が2,048バイト以内で，複数の拡張属性を指定できます。

［詳細定義−［JP1イベント受信監視］−［拡張属性指定］］ダイアログボックスでは，「拡張属性名」と「値」の部分だけ指定します。

「拡張属性名」は，A〜Z（大文字の英字），0〜9（アラビア数字），または「_（アンダーバー）」から成る32バイト以内の文字列で指定します。先頭は大文字の英字で指定します。

「値」は，総バイト数の2,048バイト以内で，任意の文字列で指定します。正規表現で指定します。Windowsの正規表現については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のインストールとセットアップの章を参照してください。UNIXの正規表現については，UNIXのドキュメントを参照してください。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降の場合は，マクロ変数を使用できます。

［追加］ボタンをクリックすると，リストに追加されます。

12.4.19　［詳細定義−［イベントジョブアイコン名］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックス

［詳細定義−［イベントジョブアイコン名］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックスでは，後続のジョブまたはジョブネットに引き継ぐ情報を指定します。［イベントジョブアイコン名］の部分は，［引き継ぎ］ボタンをクリックしたダイアログボックスによって異なります。

［詳細定義−［イベントジョブアイコン名］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒138　［詳細定義−［イベントジョブアイコン名］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［引き継ぎ情報］

引き継ぎ情報を指定します。デフォルトは空白です。引き継ぎ情報は，「jpoif=マクロ変数名：値；」の形式で定義データが格納されます。マクロ変数名は，「?AJS2xxxxx?」という形式の64バイト以内の文字列で格納されます。「jpoif=マクロ変数名：値；」の形式の総バイト数が2,048バイト以内で，複数の引き継ぎ情報を指定できます。

［詳細定義−［イベントジョブアイコン名］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックスでは，マクロ変数名から「?AJS2」と「?：」を除いた「xxxxx」の部分と，「値」だけ指定します。

「xxxxx」は，A〜Z（大文字の英字），0〜9（アラビア数字），または「.（ピリオド）」を使った文字列で指定します。

「値」に設定できる情報については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　付録B イベントジョブで引き継ぐ情報」を参照してください。

その後，［追加］ボタンをクリックすると，リストに追加されます。

補足事項

同一のマクロ変数名に複数の引き継ぎ情報を定義した場合，最初に定義した引き継ぎ情報が引き継がれます。

12.4.20　［詳細定義−［ファイル監視］］ダイアログボックス

［詳細定義−［ファイル監視］］ダイアログボックスでは，ファイル監視の詳細を定義します。

各項目で使用できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.2(7)(a) 使用できる文字の範囲」を参照してください。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒139　［詳細定義−［ファイル監視］］ダイアログボックスの共通の表示項目

共通する表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは「ファイル監視」です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

ファイル監視を実行させたい実行エージェント名を255バイト以内の文字列で指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

この項目は，次のどちらかに該当する場合，テキストボックスで表示されます。

JP1/AJS - Viewまたは接続先のJP1/AJS - Managerのバージョンが09-50より前

リモートジョブネット配下のユニットの定義

上記以外の場合，コンボボックスで表示され，その中から選択できます。コンボボックスに直接入力することもできます。コンボボックスに表示されるリストの内容は，実行エージェントプロファイルの有効／無効，および実行エージェントプロファイルに設定されている内容によって異なります。

実行エージェントプロファイルが無効になっている場合

リストは表示されません。

実行エージェントプロファイルが有効になっている場合

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されている

リストには，指定するジョブに許可する実行エージェントが表示されます。

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されていない

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていれば，上位ユニットに許可する実行エージェントがリストに表示されます。

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていなければ，リストは表示されません。

実行エージェントについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.1.1 実行エージェント」を参照してください。

注意事項

空白のままだと，上位のジョブネットの指定を引き継ぎます。

上位のジョブネットに実行エージェントグループを指定している場合は，実行エージェントグループを実行エージェントとして実行します。

イベントジョブは実行エージェントグループに対応していないため，［実行エージェント］には明示的に実行エージェントを指定してください。イベントジョブに実行エージェントグループを指定した場合の動作については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.6 イベントジョブ使用時の注意事項」を参照してください。

Excelのセルをコピーして貼り付けると，入力した文字の最後に半角スペースが挿入される場合があります。半角スペースが挿入された場合，削除してください。

［引き継ぎ］ボタン

後続のジョブまたはジョブネットへの引き継ぎ情報を指定します。［引き継ぎ］ボタンをクリックすると，［詳細定義−［ファイル監視］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックスが表示されます。詳細については，「12.4.19 ［詳細定義−［イベントジョブアイコン名］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックス」を参照してください。このボタンはダイアログボックスのいちばん下にあります。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［ファイル監視］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒140　［詳細定義−［ファイル監視］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［監視対象ファイル名］

監視したいファイル名を255バイト以内の文字列で指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降の場合は，マクロ変数を使用できます。この項目は必ず指定します。デフォルトは空白です。

なお，ファイル名の指定方法は，絶対パス名で指定する方法のほかに，絶対パス名と「*（ワイルドカード）」を使用した総称名で指定する方法があります。

また，［...］ボタンをクリックして，表示されるダイアログボックスからファイル名を選択できます。

ネットワークを介したファイルを指定する場合は，ファイル名をUNCパスで指定します。ネットワークドライブ名から始まるパスは指定できません。

［監視条件］

ファイルの監視条件を選択します。デフォルトは［作成］です。選択できる条件を次に示します。

［作成］

ファイルが新しく作成されたかを監視します。［作成］がチェックされている場合，監視条件として［新規ファイル作成時に条件成立］，または［既存ファイルも条件成立］を選択できます。［既存ファイルも条件成立］を選択すると，ファイル監視ジョブが実行を開始して，すでに監視したいファイルがあるとき，ファイル監視ジョブを正常終了させることができます。ただし，監視したいファイルが使用中の場合は，ファイル監視ジョブは監視中のままです。

デフォルトは［新規ファイル作成時に条件成立］です。

［削除］

ファイルが削除されたかを監視します。

［サイズ変更］

ファイルの容量が変更されたかを監視します。［最終書き込み時刻変更］と同時に指定できません。

［最終書き込み時刻変更］

ファイルの最終書き込み時刻が変更されたかを監視します。［サイズ変更］と同時に指定できません。

［監視間隔］

ファイルを監視する時間間隔を秒単位で指定します。指定できる値は1〜600です。ただし，監視対象ファイルを「*（ワイルドカード）」を指定した総称名で指定する場合に指定できる値は，10〜600です。デフォルトは空白です。この項目を省略した場合，60が仮定されます。また，この項目に60を指定すると，省略されて空白になります。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［ファイル監視］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒141　［詳細定義−［ファイル監視］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

この項目は，ファイル監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

この項目は，ファイル監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［打ち切り時間指定］

ジョブの実行を打ち切る時間を指定するかどうかを選択します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

この項目は，ファイル監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［打ち切り時間］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間を分で指定します。指定できる値は，1〜1,440です。デフォルトは空白です。

この項目は，ファイル監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［打ち切り後の状態］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間が経過したあとのイベントジョブの状態を選択します。指定できる種類は，［強制終了］，［正常終了］，［警告検出終了］，［異常検出終了］です。デフォルトは［強制終了］です。

この項目は，ファイル監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［終了遅延監視］

実行所要時間によるジョブの終了遅延監視をするかどうかを指定します。ジョブの終了遅延を監視する場合は［実行所要時間］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

また，［実行所要時間］をチェックした場合は，ジョブの実行所要時間を1〜1,440の範囲内で指定します（単位：分）。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。なお，実行所要時間によるジョブの終了遅延監視の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　5.1.3 ジョブの実行所要時間による終了遅延監視」を参照してください。

この項目は，ファイル監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［所有者］

イベントジョブではユニットの所有者を指定しても，イベントジョブの実行時には無効になって実行されます。

［JP1資源グループ］

イベントジョブではJP1資源グループ名を指定しても，イベントジョブの実行時には無効になって実行されます。

［実行ユーザー種別］

イベントジョブでは実行ユーザーの種別を指定しても，イベントジョブの実行時には無効になって実行されます。イベントジョブの実行ユーザー種別は，JP1/AJS3を起動しているユーザー権限で実行されます。

12.4.21　［詳細定義−［メール受信監視］］ダイアログボックス

［詳細定義−［メール受信監視］］ダイアログボックスでは，メール受信監視の詳細を定義します。

各項目で使用できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.2(7)(a) 使用できる文字の範囲」を参照してください。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒142　［詳細定義−［メール受信監視］］ダイアログボックスの共通の表示項目

共通する表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは「メール受信監視」です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

メール受信監視を実行させたい実行エージェント名を255バイト以内の文字列で指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

この項目は，次のどちらかに該当する場合，テキストボックスで表示されます。

JP1/AJS - Viewまたは接続先のJP1/AJS - Managerのバージョンが09-50より前

リモートジョブネット配下のユニットの定義

上記以外の場合，コンボボックスで表示され，その中から選択できます。コンボボックスに直接入力することもできます。コンボボックスに表示されるリストの内容は，実行エージェントプロファイルの有効／無効，および実行エージェントプロファイルに設定されている内容によって異なります。

実行エージェントプロファイルが無効になっている場合

リストは表示されません。

実行エージェントプロファイルが有効になっている場合

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されている

リストには，指定するジョブに許可する実行エージェントが表示されます。

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されていない

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていれば，上位ユニットに許可する実行エージェントがリストに表示されます。

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていなければ，リストは表示されません。

実行エージェントについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.1.1 実行エージェント」を参照してください。

注意事項

空白のままだと，上位のジョブネットの指定を引き継ぎます。

上位のジョブネットに実行エージェントグループを指定している場合は，実行エージェントグループを実行エージェントとして実行します。

イベントジョブは実行エージェントグループに対応していないため，［実行エージェント］には明示的に実行エージェントを指定してください。イベントジョブに実行エージェントグループを指定した場合の動作については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.6 イベントジョブ使用時の注意事項」を参照してください。

Excelのセルをコピーして貼り付けると，入力した文字の最後に半角スペースが挿入される場合があります。半角スペースが挿入された場合，削除してください。

［引き継ぎ］ボタン

後続のジョブまたはジョブネットへの引き継ぎ情報を指定します。［引き継ぎ］ボタンをクリックすると，［詳細定義−［メール受信監視］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックスが表示されます。詳細については，「12.4.19 ［詳細定義−［イベントジョブアイコン名］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックス」を参照してください。このボタンはダイアログボックスのいちばん下にあります。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［メール受信監視］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒143　［詳細定義−［メール受信監視］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［差出人一覧］

監視する受信メールの送信者を256バイト以内の文字列で指定します。ただし，メール受信監視ジョブを実行するホストがWindowsの場合，差出人の文字数は255文字以内で指定してください。バイト数は256バイト以内で指定できますが，文字数が256文字以上だと，メール受信の監視条件が成立しません。

文字列を指定してから［追加］ボタンをクリックすると，リストに差出人が追加されます。リストには，20件まで追加できます。送信者を追加しない場合は，すべての送信者のメールを監視対象とします。しかし，メールの受信を監視するには，［差出人一覧］，［件名一覧］，または［本文一覧］のどれかに，必ず1件以上の条件を指定します。デフォルトは空白です。

［件名一覧］

監視する受信メールの件名を256バイト以内の文字列で指定します。ただし，メール受信監視ジョブを実行するホストがWindowsの場合，件名の文字数は253文字以内で指定してください。バイト数は256バイト以内で指定できますが，文字数が254文字以上だと，メール受信の監視条件が成立しません。

文字列を指定してから［追加］ボタンをクリックすると，リストに件名が追加されます。リストには，20件まで追加できます。件名を追加しない場合は，すべての件名を監視対象とします。しかし，メールの受信を監視するには，［差出人一覧］，［件名一覧］，または［本文一覧］のどれかに，必ず1件以上の条件を指定します。デフォルトは空白です。

［本文一覧］

［追加］ボタンをクリックすると，監視する受信メールの本文を入力するダイアログボックスが表示されます。メールの本文を512バイト以内の文字列で指定します。その後，［OK］ボタンをクリックすると，リストに追加されます。リストには，20件まで追加できます。本文を追加しない場合は，すべての本文を監視対象とします。しかし，メールの受信を監視するには，［差出人一覧］，［件名一覧］，または［本文一覧］のどれかに，必ず1件以上の条件を指定します。デフォルトは空白です。

本文に改行を入力した場合，本文一覧には正しく表示されません。

重要

メール受信監視の実行ホストがUNIXの場合，本文に改行を入力しないでください。本文に改行を指定した場合，メール受信監視の監視条件と一致しなくなり，受信監視状態のままになります。

［受信後のオプション］

受信したメールをどのように処理するかを指定します。

［受信後のオプション］

［設定］ボタンをクリックすると，［詳細定義−［メール受信監視］−［受信後のオプション］］ダイアログボックスが表示されます。メール受信後のオプション情報を設定します。［有効］をチェックすると，設定内容が有効になります。

［プラットフォーム］で［PC］を選択した場合に使うダイアログボックスと，［UNIX］を選択した場合に使うダイアログボックスは異なります。詳細については，「12.4.22 ［詳細定義−［メール受信監視］−［受信後のオプション］］ダイアログボックス」を参照してください。

［プラットフォーム］

メールの受信を監視するプラットフォーム種別を指定します。選択したプラットフォームによって，表示される［詳細定義−［メール受信監視］−［受信後のオプション］］ダイアログボックスが異なります。

選択できる種類を次に示します。デフォルトは［PC］です。

［PC］

Windows環境で実行します。

［UNIX］

UNIX環境で実行します。

［プロファイル名］

［プラットフォーム］で［PC］を選択した場合は，必ず指定します。［UNIX］を選択した場合は，表示されません。

［プロファイル名］

メールサービスのログインで使用するプロファイル名を256バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［メール受信監視］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒144　［詳細定義−［メール受信監視］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

この項目は，メール受信監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

この項目は，メール受信監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［打ち切り時間指定］

ジョブの実行を打ち切る時間を指定するかどうかを選択します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

この項目は，メール受信監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［打ち切り時間］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間を分で指定します。指定できる値は，1〜1,440です。デフォルトは空白です。

この項目は，メール受信監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［打ち切り後の状態］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間が経過したあとのイベントジョブの状態を選択します。指定できる種類は，［強制終了］，［正常終了］，［警告検出終了］，［異常検出終了］です。デフォルトは［強制終了］です。

この項目は，メール受信監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［終了遅延監視］

実行所要時間によるジョブの終了遅延監視をするかどうかを指定します。ジョブの終了遅延を監視する場合は［実行所要時間］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

また，［実行所要時間］をチェックした場合は，ジョブの実行所要時間を1〜1,440の範囲内で指定します（単位：分）。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。なお，実行所要時間によるジョブの終了遅延監視の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　5.1.3 ジョブの実行所要時間による終了遅延監視」を参照してください。

この項目は，メール受信監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［所有者］

イベントジョブではユニットの所有者を指定しても，イベントジョブの実行時には無効になって実行されます。

［JP1資源グループ］

イベントジョブではJP1資源グループ名を指定しても，イベントジョブの実行時には無効になって実行されます。

［実行ユーザー種別］

イベントジョブでは実行ユーザーの種別を指定しても，イベントジョブの実行時には無効になって実行されます。イベントジョブの実行ユーザー種別は，JP1/AJS3を起動しているユーザー権限で実行されます。

12.4.22　［詳細定義−［メール受信監視］−［受信後のオプション］］ダイアログボックス

［詳細定義−［メール受信監視］−［受信後のオプション］］ダイアログボックスでは，受信したメールをどのように処理するかを指定します。また，メールの受信を監視するプラットフォームによって，［詳細定義−［メール受信監視］−［受信後のオプション］］ダイアログボックスの表示項目は異なります。

各項目で使用できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.2(7)(a) 使用できる文字の範囲」を参照してください。

［詳細定義−［メール受信監視］−［受信後のオプション］］ダイアログボックス（PC用）を次の図に示します。

図12‒145　［詳細定義−［メール受信監視］−［受信後のオプション］］ダイアログボックス（PC用）

表示項目について説明します。

［受信後のオプション］

受信したメールのオプションについての指定をします。

［ファイルの保存］

受信したメールをどのように処理するかを選択します。

［本文ファイル］

受信したメールの本文の保存先を，256バイト以内の文字列のフルパスで指定します。保存した本文ファイルは，テキスト形式のファイルです。デフォルトは空白です。

また，［...］ボタンをクリックして，表示されるダイアログボックスからファイル名を選択できます。

［添付ファイル保存先フォルダ］

受信したメールの添付ファイルの保存先を，256バイト以内の文字列のフルパスで指定します。デフォルトは空白です。

また，［...］ボタンをクリックして，表示されるダイアログボックスからファイル名を指定すると，現在開いているフォルダが設定されます。

［リストファイル］

受信したメールの添付ファイル一覧の保存先を，256バイト以内の文字列のフルパスで指定します。デフォルトは空白です。

また，［...］ボタンをクリックして，表示されるダイアログボックスからファイル名を選択できます。

［詳細定義−［メール受信監視］−［受信後のオプション］］ダイアログボックス（UNIX用）を次の図に示します。

図12‒146　［詳細定義−［メール受信監視］−［受信後のオプション］］ダイアログボックス（UNIX用）

表示項目について説明します。

［受信後のオプション］

受信したメールのオプションについての指定をします。

［メールの保存］

メールを保存するかどうかを選択します。選択できる種類は，［する］と［しない］です。デフォルトは［する］です。

［メール受信リスト］

受信したメールの一覧のファイル名を255バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

12.4.23　［詳細定義−［メッセージキュー受信監視］］ダイアログボックス（バージョン7互換機能）

［詳細定義−［メッセージキュー受信監視］］ダイアログボックスでは，メッセージキュー受信監視の詳細を定義します。

各項目で使用できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.2(7)(a) 使用できる文字の範囲」を参照してください。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒147　［詳細定義−［メッセージキュー受信監視］］ダイアログボックスの共通の表示項目

共通する表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは「メッセージキュー受信監視」です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

メッセージキュー受信監視を実行させたい実行エージェント名を255バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

この項目は，次のどちらかに該当する場合，テキストボックスで表示されます。

JP1/AJS - Viewまたは接続先のJP1/AJS - Managerのバージョンが09-50より前

リモートジョブネット配下のユニットの定義

上記以外の場合，コンボボックスで表示され，その中から選択できます。コンボボックスに直接入力することもできます。コンボボックスに表示されるリストの内容は，実行エージェントプロファイルの有効／無効，および実行エージェントプロファイルに設定されている内容によって異なります。

実行エージェントプロファイルが無効になっている場合

リストは表示されません。

実行エージェントプロファイルが有効になっている場合

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されている

リストには，指定するジョブに許可する実行エージェントが表示されます。

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されていない

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていれば，上位ユニットに許可する実行エージェントがリストに表示されます。

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていなければ，リストは表示されません。

実行エージェントについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.1.1 実行エージェント」を参照してください。

注意事項

空白のままだと，上位のジョブネットの指定を引き継ぎます。

上位のジョブネットに実行エージェントグループを指定している場合は，実行エージェントグループを実行エージェントとして実行します。

イベントジョブは実行エージェントグループに対応していないため，［実行エージェント］には明示的に実行エージェントを指定してください。イベントジョブに実行エージェントグループを指定した場合の動作については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.6 イベントジョブ使用時の注意事項」を参照してください。

Excelのセルをコピーして貼り付けると，入力した文字の最後に半角スペースが挿入される場合があります。半角スペースが挿入された場合，削除してください。

［引き継ぎ］ボタン

後続のジョブまたはジョブネットへの引き継ぎ情報を指定します。［引き継ぎ］ボタンをクリックすると，［詳細定義−［メッセージキュー受信監視］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックスが表示されます。詳細については，「12.4.19 ［詳細定義−［イベントジョブアイコン名］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックス」を参照してください。このボタンはダイアログボックスのいちばん下にあります。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［メッセージキュー受信監視］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒148　［詳細定義−［メッセージキュー受信監視］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［受信監視条件］

メッセージキューのメッセージの受信監視についての条件を指定します。

［相関識別子］

監視するメッセージの相関識別子を24バイト以内の文字列で指定します。

この項目は必ず指定します。指定できる文字列は，A〜Z（大文字の英字），および0〜9（アラビア数字）です。デフォルトは空白です。

［メッセージ識別子］

監視するメッセージのメッセージ識別子を24バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字列は，A〜Z（大文字の英字），および0〜9（アラビア数字）です。デフォルトは空白です。

［動作環境］

メッセージキューの受信監視についての動作環境を指定します。

［メッセージ入力キュー］

メッセージの受信を監視するキュー名を48バイト以内のMQ文字列で指定します。この項目は必ず指定します。デフォルトは空白です。MQ文字列に使える文字を次に示します。MQSeries連携を使用する場合，デフォルトのキューマネージャーにあるキュー名を指定してください。

A〜Z，a〜z（英文字）

0〜9（アラビア数字）

.（ピリオド）

/（スラント）

_（アンダーバー）

%（パーセント）

［モデルキュー名］

メッセージの受信を監視するキューのモデルキュー名を，48バイト以内のMQ文字列で指定します。デフォルトは空白です。MQ文字列に使える文字を次に示します。MQSeries連携を使用する場合，デフォルトのキューマネージャーにあるキュー名を指定してください。

A〜Z，a〜z（英文字）

0〜9（アラビア数字）

.（ピリオド）

/（スラント）

_（アンダーバー）

%（パーセント）

［メッセージ格納ファイル］

受信したメッセージを格納するファイル名を256バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

また，［...］ボタンをクリックして，表示されるダイアログボックスからファイル名を選択できます。

指定するファイル名は，完全名で指定してください。

なお，格納されたファイルは自動的に削除されません。ファイルが不要になった場合は，削除してください。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［メッセージキュー受信監視］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒149　［詳細定義−［メッセージキュー受信監視］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

この項目は，メッセージキュー受信監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

この項目は，メッセージキュー受信監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［打ち切り時間指定］

ジョブの実行を打ち切る時間を指定するかどうかを選択します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

この項目は，メッセージキュー受信監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［打ち切り時間］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間を分で指定します。指定できる値は，1〜1,440です。デフォルトは空白です。

この項目は，メッセージキュー受信監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［打ち切り後の状態］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間が経過したあとのイベントジョブの状態を選択します。指定できる種類は，［強制終了］，［正常終了］，［警告検出終了］，［異常検出終了］です。デフォルトは［強制終了］です。

この項目は，メッセージキュー受信監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［終了遅延監視］

実行所要時間によるジョブの終了遅延監視をするかどうかを指定します。ジョブの終了遅延を監視する場合は［実行所要時間］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

また，［実行所要時間］をチェックした場合は，ジョブの実行所要時間を1〜1,440の範囲内で指定します（単位：分）。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。なお，実行所要時間によるジョブの終了遅延監視の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　5.1.3 ジョブの実行所要時間による終了遅延監視」を参照してください。

この項目は，メッセージキュー受信監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［所有者］

イベントジョブではユニットの所有者を指定しても，イベントジョブの実行時には無効になって実行されます。

［JP1資源グループ］

イベントジョブではJP1資源グループ名を指定しても，イベントジョブの実行時には無効になって実行されます。

［実行ユーザー種別］

イベントジョブでは実行ユーザーの種別を指定しても，イベントジョブの実行時には無効になって実行されます。イベントジョブの実行ユーザー種別は，JP1/AJS3を起動しているユーザー権限で実行されます。

12.4.24　［詳細定義−［MSMQ受信監視］］ダイアログボックス（バージョン7互換機能）

［詳細定義−［MSMQ受信監視］］ダイアログボックスでは，MSMQ受信監視の詳細を定義します。

各項目で使用できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.2(7)(a) 使用できる文字の範囲」を参照してください。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒150　［詳細定義−［MSMQ受信監視］］ダイアログボックスの共通の表示項目

共通する表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは「MSMQ受信監視」です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

MSMQ受信監視を実行させたい実行エージェント名を255バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

この項目は，次のどちらかに該当する場合，テキストボックスで表示されます。

JP1/AJS - Viewまたは接続先のJP1/AJS - Managerのバージョンが09-50より前

リモートジョブネット配下のユニットの定義

上記以外の場合，コンボボックスで表示され，その中から選択できます。コンボボックスに直接入力することもできます。コンボボックスに表示されるリストの内容は，実行エージェントプロファイルの有効／無効，および実行エージェントプロファイルに設定されている内容によって異なります。

実行エージェントプロファイルが無効になっている場合

リストは表示されません。

実行エージェントプロファイルが有効になっている場合

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されている

リストには，指定するジョブに許可する実行エージェントが表示されます。

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されていない

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていれば，上位ユニットに許可する実行エージェントがリストに表示されます。

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていなければ，リストは表示されません。

実行エージェントについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.1.1 実行エージェント」を参照してください。

注意事項

空白のままだと，上位のジョブネットの指定を引き継ぎます。

上位のジョブネットに実行エージェントグループを指定している場合は，実行エージェントグループを実行エージェントとして実行します。

イベントジョブは実行エージェントグループに対応していないため，［実行エージェント］には明示的に実行エージェントを指定してください。イベントジョブに実行エージェントグループを指定した場合の動作については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.6 イベントジョブ使用時の注意事項」を参照してください。

Excelのセルをコピーして貼り付けると，入力した文字の最後に半角スペースが挿入される場合があります。半角スペースが挿入された場合，削除してください。

［引き継ぎ］ボタン

後続のジョブまたはジョブネットへの引き継ぎ情報を指定します。［引き継ぎ］ボタンをクリックすると，［詳細定義−［MSMQ受信監視］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックスが表示されます。詳細については，「12.4.19 ［詳細定義−［イベントジョブアイコン名］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックス」を参照してください。このボタンはダイアログボックスのいちばん下にあります。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［MSMQ受信監視］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒151　［詳細定義−［MSMQ受信監視］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［受信キュー］

メッセージを監視する受信キューについての指定をします。

［パス名］

メッセージを監視するキューパス名を259バイト以内の文字列で指定します。この項目は必ず指定します。デフォルトは空白です。

［受信監視条件］

メッセージの監視条件について指定します。

［相互関係］

監視するメッセージの相互関係を20バイト以内の文字列で指定します。この項目は必ず指定します。デフォルトは空白です。文字列には，A〜Z（大文字の英字），および0〜9（アラビア数字）が使用できます。

［メッセージラベル］

監視するメッセージのメッセージラベルを249バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［アプリケーション情報］

監視するメッセージのアプリケーション情報を16進数で指定します。デフォルトは空白です。指定できる値は，0〜FFFFFFFFです。

［メッセージ格納ファイル］

条件に一致したメッセージを保存したい場合，メッセージを保存するファイル名を256バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

また，［...］ボタンをクリックして，表示されるダイアログボックスからファイル名を選択できます。

指定するファイル名は，完全名で指定してください。

なお，格納されたファイルは自動的に削除されません。ファイルが不要になった場合は削除してください。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［MSMQ受信監視］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒152　［詳細定義−［MSMQ受信監視］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

この項目は，MSMQ受信監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

この項目は，MSMQ受信監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［打ち切り時間指定］

ジョブの実行を打ち切る時間を指定するかどうかを選択します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

この項目は，MSMQ受信監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［打ち切り時間］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間を分で指定します。指定できる値は，1〜1,440です。デフォルトは空白です。

この項目は，MSMQ受信監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［打ち切り後の状態］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間が経過したあとのイベントジョブの状態を選択します。指定できる種類は，［強制終了］，［正常終了］，［警告検出終了］，［異常検出終了］です。デフォルトは［強制終了］です。

この項目は，MSMQ受信監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［終了遅延監視］

実行所要時間によるジョブの終了遅延監視をするかどうかを指定します。ジョブの終了遅延を監視する場合は［実行所要時間］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

また，［実行所要時間］をチェックした場合は，ジョブの実行所要時間を1〜1,440の範囲内で指定します（単位：分）。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。なお，実行所要時間によるジョブの終了遅延監視の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　5.1.3 ジョブの実行所要時間による終了遅延監視」を参照してください。

この項目は，MSMQ受信監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［所有者］

イベントジョブではユニットの所有者を指定しても，イベントジョブの実行時には無効になって実行されます。

［JP1資源グループ］

イベントジョブではJP1資源グループ名を指定しても，イベントジョブの実行時には無効になって実行されます。

［実行ユーザー種別］

イベントジョブでは実行ユーザーの種別を指定しても，イベントジョブの実行時には無効になって実行されます。イベントジョブの実行ユーザー種別は，JP1/AJS3を起動しているユーザー権限で実行されます。

12.4.25　［詳細定義−［ログファイル監視］］ダイアログボックス

［詳細定義−［ログファイル監視］］ダイアログボックスでは，ログファイル監視の詳細を定義します。

各項目で使用できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.2(7)(a) 使用できる文字の範囲」を参照してください。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒153　［詳細定義−［ログファイル監視］］ダイアログボックスの共通の表示項目

共通する表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは「ログファイル監視」です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

ログファイル監視を実行させたい実行エージェント名を255バイト以内の文字列で指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

この項目は，次のどちらかに該当する場合，テキストボックスで表示されます。

JP1/AJS - Viewまたは接続先のJP1/AJS - Managerのバージョンが09-50より前

リモートジョブネット配下のユニットの定義

上記以外の場合，コンボボックスで表示され，その中から選択できます。コンボボックスに直接入力することもできます。コンボボックスに表示されるリストの内容は，実行エージェントプロファイルの有効／無効，および実行エージェントプロファイルに設定されている内容によって異なります。

実行エージェントプロファイルが無効になっている場合

リストは表示されません。

実行エージェントプロファイルが有効になっている場合

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されている

リストには，指定するジョブに許可する実行エージェントが表示されます。

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されていない

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていれば，上位ユニットに許可する実行エージェントがリストに表示されます。

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていなければ，リストは表示されません。

実行エージェントについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.1.1 実行エージェント」を参照してください。

注意事項

空白のままだと，上位のジョブネットの指定を引き継ぎます。

上位のジョブネットに実行エージェントグループを指定している場合は，実行エージェントグループを実行エージェントとして実行します。

イベントジョブは実行エージェントグループに対応していないため，［実行エージェント］には明示的に実行エージェントを指定してください。イベントジョブに実行エージェントグループを指定した場合の動作については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.6 イベントジョブ使用時の注意事項」を参照してください。

Excelのセルをコピーして貼り付けると，入力した文字の最後に半角スペースが挿入される場合があります。半角スペースが挿入された場合，削除してください。

［引き継ぎ］ボタン

後続のジョブまたはジョブネットへの引き継ぎ情報を指定します。［引き継ぎ］ボタンをクリックすると，［詳細定義−［ログファイル監視］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックスが表示されます。詳細については，「12.4.19 ［詳細定義−［イベントジョブアイコン名］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックス」を参照してください。このボタンはダイアログボックスのいちばん下にあります。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［ログファイル監視］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒154　［詳細定義−［ログファイル監視］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［ログファイル名］

監視するログファイル名を256バイト以内の文字列で指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降の場合は，マクロ変数を使用できます。この項目は必ず指定します。

その後，［追加］ボタンをクリックすると，リストに追加されます。リストには，8件まで追加できます。デフォルトは空白です。

また，［...］ボタンをクリックして，表示されるダイアログボックスからファイル名を選択できます。

［トラップするデータ］

トラップするデータとは，ログファイル監視ジョブで監視する文字列のことです。この項目は必ず指定します。

複数のトラップするデータを指定できます。

定義した条件に合致する文字列がログファイルに書き込まれると，ログファイル監視ジョブが条件成立します。

指定方法

［詳細定義−［ログファイル監視］］ダイアログボックスの［トラップするデータ］では，次の項目を指定します。

ドロップダウンリスト

AND条件またはOR条件を選択します。

新しい条件を作成する場合は［OR］を，定義した条件に対してさらに条件を追加する場合は［AND］を選択します。

デフォルトは［AND］です。

チェックボックス

Not条件を選択します。

テキストフィールドに指定した文字列を含むレコードを監視する場合は［Not］のチェックを外し，テキストフィールドに指定した文字列を含まないレコードを監視する場合は［Not］をチェックします。

デフォルトは，チェックされていません。

テキストフィールド

トラップするデータを，正規表現で入力します。

デフォルトは空白です。

Windowsの正規表現については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のインストールとセットアップの章を参照してください。

UNIXの正規表現については，UNIXのドキュメントを参照してください。

リスト

テキストフィールドから追加した文字列が，次のように一覧表示されます。デフォルトは空白です。

・ 先頭の定義条件，またはOR条件を指定した定義条件は，リストの左端から表示されます。

・ AND条件を指定した定義条件は，リストの左端からインデントが追加されて表示されます。

・ 複数の条件を組み合わせた定義条件（複数のAND条件による指定）は，左端から始まる条件の行のあとに，インデントが追加されたAND条件の行が続けて表示されます。

［追加］ボタン

［追加］ボタンをクリックすると，テキストフィールドに入力したデータがリストに追加されます。

［挿入］ボタン

リストに表示されたデータを選択したあと［挿入］ボタンをクリックすると，リストで選択したデータの前に，テキストフィールドに入力したデータが挿入されます。

［編集］ボタン

リストに表示されたデータを選択したあと［編集］ボタンをクリックすると，［詳細定義−［ログファイル監視］−［編集］］ダイアログボックスが表示されます。

詳細については，「12.4.26 ［詳細定義−［ログファイル監視］−［編集］］ダイアログボックス」を参照してください。

［削除］ボタン

リストに表示されたデータを選択したあと［削除］ボタンをクリックすると，リストで選択したデータは削除されます。

トラップするデータの格納形式

［トラップするデータ］に指定した内容は，次の形式で定義データとして格納されます。

lftpd＝［！］"トラップするデータ"［：［！］"トラップするデータ2"…］；［lftpd＝…］

上記形式で，格納できる総バイト数は2,048バイト以内です。

チェックボックスで［Not］をチェックした場合，トラップするデータの前に「！」が付け加えられます。

リストに表示されている先頭の定義条件については，AND/OR条件の指定は無効となり，常に「lftpd＝」から始まる定義データとして作成されます。

AND条件を選択した定義データは，「lftpd＝［！］"トラップするデータ"：［！］"トラップするデータ2"…；」の形式で，条件が続いていきます。

OR条件を選択した定義データは，新たに「lftpd＝」から始まる形式で作成されます。

リストに表示されているトラップするデータは，「"（ダブルクォーテーションマーク）」で囲んだ「"トラップするデータ"」の形式で定義データに格納されます。

［ログ情報以外のデータ行の指定］

ログ情報以外のデータとは，ログファイル監視ジョブで監視対象外とする文字列のことです。

複数のログ情報以外のデータを指定できます。

定義した条件に合致する文字列がログファイルに書き込まれても，監視対象外のためログファイル監視ジョブの条件は成立しません。

指定方法

［詳細定義−［ログファイル監視］］ダイアログボックスの［ログ情報以外のデータ行の指定］では，次の項目を指定します。

ドロップダウンリスト

AND条件またはOR条件を選択します。

新しい条件を作成する場合は［OR］を，定義した条件に対してさらに条件を追加する場合は［AND］を選択します。

デフォルトは［AND］です。

チェックボックス

Not条件を選択します。

テキストフィールドに指定した文字列を含むレコードを監視対象外とする場合は［Not］のチェックを外し，テキストフィールドに指定した文字列を含まないレコードを監視対象外とする場合は［Not］をチェックします。

デフォルトは，チェックされていません。

テキストフィールド

ログ情報以外のデータを，正規表現で入力します。

デフォルトは空白です。

Windowsの正規表現については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のインストールとセットアップの章を参照してください。

UNIXの正規表現については，UNIXのドキュメントを参照してください。

リスト

テキストフィールドから追加した文字列が，次のように一覧表示されます。デフォルトは空白です。

・ 先頭の定義条件，またはOR条件を指定した定義条件は，リストの左端から表示されます。

・ AND条件を指定した定義条件は，リストの左端からインデントが追加されて表示されます。

・ 複数の条件を組み合わせた定義条件（複数のAND条件による指定）は，左端から始まる条件の行のあとに，インデントが追加されたAND条件の行が続けて表示されます。

［追加］ボタン

［追加］ボタンをクリックすると，テキストフィールドに入力したデータがリストに追加されます。

［挿入］ボタン

リストに表示されたデータを選択したあと［挿入］ボタンをクリックすると，リストで選択したデータの前に，テキストフィールドに入力したデータが挿入されます。

［編集］ボタン

リストに表示されたデータを選択したあと［編集］ボタンをクリックすると，［詳細定義−［ログファイル監視］−［編集］］ダイアログボックスが表示されます。

詳細については，「12.4.26 ［詳細定義−［ログファイル監視］−［編集］］ダイアログボックス」を参照してください。

［削除］ボタン

リストに表示されたデータを選択したあと［削除］ボタンをクリックすると，リストで選択したデータは削除されます。

ログ情報以外のデータの格納形式

［ログ情報以外のデータ行の指定］に指定した内容は，次の形式で定義データとして格納されます。

lfmks＝［！］"ログ情報以外のデータ"［：［！］"ログ情報以外のデータ2"…］；［lfmks＝…］

上記形式で，格納できる総バイト数は1,024バイト以内です。

チェックボックスの［Not］をチェックした場合，ログ情報以外のデータの前に「！」が付け加えられます。

リストに表示されている先頭の定義条件については，AND/OR条件の指定は無効となり，常に「lfmks＝」から始まる定義データとして作成されます。

AND条件を選択した定義データは，「lfmks＝［！］"ログ情報以外のデータ"：［！］"ログ情報以外のデータ2"…；」の形式で，条件が続いていきます。

OR条件を選択した定義データは，新たに「lfmks＝」から始まる形式で作成されます。

リストに表示されているログ情報以外のデータは，「"（ダブルクォーテーションマーク）」で囲んだ「"ログ情報以外のデータ"」の形式で定義データに格納されます。

［ログファイル動作定義］

取得するログファイルデータの出力形式を選択します。

［ログファイル動作定義］

［設定］ボタンをクリックすると，［詳細定義−［ログファイル監視］−［ログファイル動作定義］］ダイアログボックスが表示されます。ログファイルの出力形式を設定します。［有効］をチェックすると，設定内容が有効になります。

詳細については，「12.4.27 ［詳細定義−［ログファイル監視］−［ログファイル動作定義］］ダイアログボックス」を参照してください。

補足事項

［ログファイル名］には，空白文字や記号なども使用できます。ただし，「"（ダブルクォーテーションマーク）」などの特殊文字を通常文字として扱う場合は，これらの特殊文字の前に「¥」を指定してください。

（例）

¥log¥"file

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［ログファイル監視］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒155　［詳細定義−［ログファイル監視］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

この項目は，ログファイル監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

この項目は，ログファイル監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［打ち切り時間指定］

ジョブの実行を打ち切る時間を指定するかどうかを選択します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

この項目は，ログファイル監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［打ち切り時間］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間を分で指定します。指定できる値は，1〜1,440です。デフォルトは空白です。

この項目は，ログファイル監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［打ち切り後の状態］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間が経過したあとのイベントジョブの状態を選択します。指定できる種類は，［強制終了］，［正常終了］，［警告検出終了］，［異常検出終了］です。デフォルトは［強制終了］です。

この項目は，ログファイル監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［終了遅延監視］

実行所要時間によるジョブの終了遅延監視をするかどうかを指定します。ジョブの終了遅延を監視する場合は［実行所要時間］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

また，［実行所要時間］をチェックした場合は，ジョブの実行所要時間を1〜1,440の範囲内で指定します（単位：分）。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。なお，実行所要時間によるジョブの終了遅延監視の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　5.1.3 ジョブの実行所要時間による終了遅延監視」を参照してください。

この項目は，ログファイル監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［所有者］

イベントジョブではユニットの所有者を指定しても，イベントジョブの実行時には無効になって実行されます。

［JP1資源グループ］

イベントジョブではJP1資源グループ名を指定しても，イベントジョブの実行時には無効になって実行されます。

［実行ユーザー種別］

イベントジョブでは実行ユーザーの種別を指定しても，イベントジョブの実行時には無効になって実行されます。イベントジョブの実行ユーザー種別は，JP1/AJS3を起動しているユーザー権限で実行されます。

12.4.26　［詳細定義−［ログファイル監視］−［編集］］ダイアログボックス

［詳細定義−［ログファイル監視］−［編集］］ダイアログボックスでは，取得するデータおよびログ情報以外のデータの情報を編集します。

各項目で使用できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.2(7)(a) 使用できる文字の範囲」を参照してください。

［詳細定義−［ログファイル監視］−［編集］］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒156　［詳細定義−［ログファイル監視］−［編集］］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

ドロップダウンリストでAND条件，およびOR条件を，チェックボックスでNot条件を選択します。テキストフィールドで取得するデータを変更します。

12.4.27　［詳細定義−［ログファイル監視］−［ログファイル動作定義］］ダイアログボックス

［詳細定義−［ログファイル監視］−［ログファイル動作定義］］ダイアログボックスでは，ログファイルの出力形式を指定します。

［詳細定義−［ログファイル監視］−［ログファイル動作定義］］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒157　［詳細定義−［ログファイル監視］−［ログファイル動作定義］］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ログファイル動作定義］

ログファイルの動作についての定義をします。

［ログファイル出力形式］

ログファイルを出力する形式を選択します。デフォルトは空白です。この項目を省略した場合，［SEQ］が仮定されます。また，この項目に［SEQ］を指定すると，省略されて空白になります。

選択できる形式を次に示します。

空白

［SEQ］を仮定します。指定されたファイルをシーケンシャルファイル形式として監視します。

［SEQ］

指定されたファイルをシーケンシャルファイル形式として監視します。監視対象ファイルの名称が変更された場合，変更後のファイル名でログファイルを監視します。

実行ホストがWindowsの場合，監視中に監視対象ファイルを別のファイル名に変更したり，ファイルを削除したりすることはできません。

実行ホストがUNIXで，監視対象ファイルの名称が変更された場合，変更後のファイル名でログファイルを監視します。変更前のファイル名では監視しません。

［SEQ2］

指定されたファイルをシーケンシャルファイル形式として監視します。監視対象ファイルの名称が変更された場合，変更前のファイル名と変更後のファイル名の両方でログファイルを監視します。ファイル名を2回変更する場合，2回目のファイル名変更は，1回目のファイル名変更後，［監視オプション］の［監視間隔］で指定する時間が経過してから行ってください。この時間が経過しないうちに2回目のファイル名変更を行うと，1回目のファイル名変更は認識されません。なお，［SEQ2］は実行ホストがWindowsの場合，JP1/Baseが08-10以降でJP1/AJSが08-00以降のときに使用できます。

［WRAP1］

指定されたファイルをラップアラウンド形式（ラップ時，データを常にファイルの先頭から上書きする方式）として監視します。

［WRAP2］

指定されたファイルをラップアラウンド形式（ラップ時，データをすべて消したあとデータを書き込む方式）として監視します。ファイルを削除する，または名称を変更して作成し直す運用の場合，WRAP2として適用できません。

［レコード形式］

トラップするログデータのレコード形式を選択します。デフォルトは［可変長］です。選択できる形式を次に示します。

［可変長］

行の終了文字を「’任意の文字列’」の形式で，3〜4バイト以内で指定します。デフォルトは空白です。［詳細定義−［ログファイル監視］−［ログファイル動作定義］］ダイアログボックスでは，「任意の文字列」を1〜2バイト以内で指定します。この項目の指定を省略すると，「¥n」が仮定されます。

［固定長］

レコード長を指定します。指定できる値は，1〜9,999,999です。デフォルトは空白です。［固定長］を選択した場合，必ずレコード長を指定します。レコード長の指定を省略すると，［可変長］で行の終了文字に「¥n」が仮定されます。

［ヘッダー指定］

トラップするログファイルのヘッダー形式を選択します。デフォルトは［ヘッダー行数］です。選択できる形式を次に示します。

［ヘッダー行数］

トラップするログファイルにヘッダーがある場合，ヘッダーの行数を指定します。指定できる値は，0〜99,999です。デフォルトは空白です。

［ヘッダーサイズ］

トラップするログファイルに行数で指定できないヘッダーがある場合，ヘッダーのサイズを指定します。指定できる値は，0〜9,999,999です。デフォルトは空白です。

［監視オプション］

ログファイル監視のオプション情報を指定します。

［監視間隔：］

ログファイルを監視する時間間隔を秒単位で指定します。指定できる値は，1〜86,400です。デフォルトは空白です。この項目の指定を省略すると，10が仮定されます。

［監視開始時に先頭データから入力する］

監視開始時にログファイルを先頭データから入力するかどうかを選択します。デフォルトではチェックされていません。

［ファイルが存在しない場合にはエラーとする］

ログファイルのトラップ時に，指定したログファイルがなかった場合，ログファイル監視を異常終了するかどうかを選択します。チェックしない場合，ログファイルが作成されるまで，指定した間隔でログファイルを繰り返し開きます。その後，ログファイルの監視を開始します。デフォルトではチェックされていません。

［イベントデータ長：］

ログファイルの先頭データを，何バイトのイベントデータにするかを指定します。指定できる値は，2〜512です。デフォルトは空白です。この項目の指定を省略すると，512バイトが仮定されます。行の終了文字は終了記号「¥0」に変更され，先頭からのバイトの指定には「¥0」を含めます。

12.4.28　［詳細定義−［Windowsイベントログ監視］］ダイアログボックス

［詳細定義−［Windowsイベントログ監視］］ダイアログボックスでは，Windowsイベントログ監視の詳細を定義します。

各項目で使用できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.2(7)(a) 使用できる文字の範囲」を参照してください。

Windowsイベントログ監視は，Windowsホストだけで実行されます。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒158　［詳細定義−［Windowsイベントログ監視］］ダイアログボックスの共通の表示項目

共通する表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは「Windowsイベントログ監視」です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

Windowsイベントログ監視を実行させたい実行エージェント名を255バイト以内の文字列で指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

この項目は，次のどちらかに該当する場合，テキストボックスで表示されます。

JP1/AJS - Viewまたは接続先のJP1/AJS - Managerのバージョンが09-50より前

リモートジョブネット配下のユニットの定義

上記以外の場合，コンボボックスで表示され，その中から選択できます。コンボボックスに直接入力することもできます。コンボボックスに表示されるリストの内容は，実行エージェントプロファイルの有効／無効，および実行エージェントプロファイルに設定されている内容によって異なります。

実行エージェントプロファイルが無効になっている場合

リストは表示されません。

実行エージェントプロファイルが有効になっている場合

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されている

リストには，指定するジョブに許可する実行エージェントが表示されます。

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されていない

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていれば，上位ユニットに許可する実行エージェントがリストに表示されます。

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていなければ，リストは表示されません。

実行エージェントについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.1.1 実行エージェント」を参照してください。

注意事項

空白のままだと，上位のジョブネットの指定を引き継ぎます。

上位のジョブネットに実行エージェントグループを指定している場合は，実行エージェントグループを実行エージェントとして実行します。

イベントジョブは実行エージェントグループに対応していないため，［実行エージェント］には明示的に実行エージェントを指定してください。イベントジョブに実行エージェントグループを指定した場合の動作については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.6 イベントジョブ使用時の注意事項」を参照してください。

Excelのセルをコピーして貼り付けると，入力した文字の最後に半角スペースが挿入される場合があります。半角スペースが挿入された場合，削除してください。

［引き継ぎ］ボタン

後続のジョブまたはジョブネットへの引き継ぎ情報を指定します。［引き継ぎ］ボタンをクリックすると，［詳細定義−［Windowsイベントログ監視］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックスが表示されます。詳細については，「12.4.19 ［詳細定義−［イベントジョブアイコン名］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックス」を参照してください。このボタンはダイアログボックスのいちばん下にあります。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［Windowsイベントログ監視］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒159　［詳細定義−［Windowsイベントログ監視］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［ログ種別］

Windowsログの種類を選択します。デフォルトは［システム］です。選択できる種類を次に示します。

［システム］

システムログを監視します。

［セキュリティ］

セキュリティログを監視します。

［アプリケーション］

アプリケーションログを監視します。

［DNS Server］

DNS Serverログを監視します。

［Directory Service］

Directory Serviceログを監視します。

［ファイル複製サービス］

ファイル複製サービスログを監視します。

［任意のログ種別］

コンボボックスで指定したログを監視します。

コンボボックスに表示される項目を次に示します。

・［Setup］

・［Internet Explorer］

・［Key Management Service］

・［HardwareEvents］

文字列をコンボボックスに直接入力することもできます。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。ただし，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00より前の場合は不活性になり指定できません。

注意事項

Excelのセルをコピーして貼り付けると，入力した文字の最後に半角スペースが挿入される場合があります。半角スペースが挿入された場合，削除してください。

［イベントの種別］

［詳細定義−［Windowsイベントログ監視］］ダイアログボックスでは，イベントの種類を必ず一つ以上選択します。デフォルトではすべてチェックされています。選択できるイベントの種類を次に示します。

［詳細］※

詳細イベントを監視します。

［情報］

情報イベントを監視します。

［警告］

警告イベントを監視します。

［エラー］

エラーイベントを監視します。

［重大］※

重大イベントを監視します。

［成功の監査］

成功の監査イベントを監視します。

［失敗の監査］

失敗の監査イベントを監視します。

注※

JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。ただし，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00より前の場合は不活性になり指定できません。

［ソース］

監視するイベントのソースを255バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。［Not］をチェックすると，指定した以外のソースが監視条件の対象になります。

［分類］

監視するイベントのイベントの分類を255バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。［Not］をチェックすると，指定した以外のイベント分類が監視条件の対象になります。

注意事項

イベントが分類できなかった場合，Windowsのイベントビューアには「なし」と表示されます。しかし，JP1/BaseのWindowsイベントログトラップ機能を使ってJP1イベント化すると，「None」として扱います。そのため，この項目では，「なし」ではなく「None」と指定してください。「なし」という文字列を指定しても，監視条件の対象にはなりません。

［イベントID］

監視するイベントのイベントIDを指定します。

指定できる値は，0〜4,294,967,295です。デフォルトは空白です。［Not］をチェックすると，指定した以外のイベントIDが監視条件の対象になります。

［説明］

指定したイベントの説明を監視する場合に，比較対象となる文字列を1,024バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。［説明］は，正規表現で指定します。Windowsの正規表現については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のインストールとセットアップの章を参照してください。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［Windowsイベントログ監視］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒160　［詳細定義−［Windowsイベントログ監視］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

この項目は，Windowsイベントログ監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

この項目は，Windowsイベントログ監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［打ち切り時間指定］

ジョブの実行を打ち切る時間を指定するかどうかを選択します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

この項目は，Windowsイベントログ監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［打ち切り時間］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間を分で指定します。指定できる値は，1〜1,440です。デフォルトは空白です。

この項目は，Windowsイベントログ監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［打ち切り後の状態］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間が経過したあとのイベントジョブの状態を選択します。指定できる種類は，［強制終了］，［正常終了］，［警告検出終了］，［異常検出終了］です。デフォルトは［強制終了］です。

この項目は，Windowsイベントログ監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［終了遅延監視］

実行所要時間によるジョブの終了遅延監視をするかどうかを指定します。ジョブの終了遅延を監視する場合は［実行所要時間］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

また，［実行所要時間］をチェックした場合は，ジョブの実行所要時間を1〜1,440の範囲内で指定します（単位：分）。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。なお，実行所要時間によるジョブの終了遅延監視の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　5.1.3 ジョブの実行所要時間による終了遅延監視」を参照してください。

この項目は，Windowsイベントログ監視ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［所有者］

イベントジョブではユニットの所有者を指定しても，イベントジョブの実行時には無効になって実行されます。

［JP1資源グループ］

イベントジョブではJP1資源グループ名を指定しても，イベントジョブの実行時には無効になって実行されます。

［実行ユーザー種別］

イベントジョブでは実行ユーザーの種別を指定しても，イベントジョブの実行時には無効になって実行されます。イベントジョブの実行ユーザー種別は，JP1/AJS3を起動しているユーザー権限で実行されます。

12.4.29　［詳細定義−［実行間隔制御］］ダイアログボックス

［詳細定義−［実行間隔制御］］ダイアログボックスでは，実行間隔制御の詳細を定義します。

各項目で使用できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.2(7)(a) 使用できる文字の範囲」を参照してください。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒161　［詳細定義−［実行間隔制御］］ダイアログボックスの共通の表示項目

共通する表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは「実行間隔制御」です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

実行間隔制御を実行させたい実行エージェント名を255バイト以内の文字列で指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

この項目は，次のどちらかに該当する場合，テキストボックスで表示されます。

JP1/AJS - Viewまたは接続先のJP1/AJS - Managerのバージョンが09-50より前

リモートジョブネット配下のユニットの定義

上記以外の場合，コンボボックスで表示され，その中から選択できます。コンボボックスに直接入力することもできます。コンボボックスに表示されるリストの内容は，実行エージェントプロファイルの有効／無効，および実行エージェントプロファイルに設定されている内容によって異なります。

実行エージェントプロファイルが無効になっている場合

リストは表示されません。

実行エージェントプロファイルが有効になっている場合

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されている

リストには，指定するジョブに許可する実行エージェントが表示されます。

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されていない

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていれば，上位ユニットに許可する実行エージェントがリストに表示されます。

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていなければ，リストは表示されません。

実行エージェントについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.1.1 実行エージェント」を参照してください。

注意事項

空白のままだと，上位のジョブネットの指定を引き継ぎます。

上位のジョブネットに実行エージェントグループを指定している場合は，実行エージェントグループを実行エージェントとして実行します。

イベントジョブは実行エージェントグループに対応していないため，［実行エージェント］には明示的に実行エージェントを指定してください。イベントジョブに実行エージェントグループを指定した場合の動作については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.6 イベントジョブ使用時の注意事項」を参照してください。

Excelのセルをコピーして貼り付けると，入力した文字の最後に半角スペースが挿入される場合があります。半角スペースが挿入された場合，削除してください。

［引き継ぎ］ボタン

後続のジョブまたはジョブネットへの引き継ぎ情報を指定します。［引き継ぎ］ボタンをクリックすると，［詳細定義−［実行間隔制御］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックスが表示されます。詳細については，「12.4.19 ［詳細定義−［イベントジョブアイコン名］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックス」を参照してください。このボタンはダイアログボックスのいちばん下にあります。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［実行間隔制御］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒162　［詳細定義−［実行間隔制御］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［待ち時間］

待ち時間を分で指定します。指定できる値は，1〜1,440です。デフォルトは10です。この項目は必ず指定します。

［開始直後に満了］

起動条件の監視開始直後に，起動条件を成立させるかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

この項目は，実行間隔制御ジョブを起動条件（.CONDITION）に定義する場合にだけ指定できます。

実行間隔制御ジョブを起動条件（.CONDITION）ではないジョブネットにコピーまたは移動した場合，［開始直後に満了］に［する］を指定していても，［しない］が指定されて項目が不活性になります。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［実行間隔制御］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒163　［詳細定義−［実行間隔制御］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

この項目は，実行間隔制御ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

この項目は，実行間隔制御ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［打ち切り時間指定］

ジョブの実行を打ち切る時間を指定するかどうかを選択します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

この項目は，実行間隔制御ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［打ち切り時間］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間を分で指定します。指定できる値は，1〜1,440です。デフォルトは空白です。

この項目は，実行間隔制御ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［打ち切り後の状態］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間が経過したあとのイベントジョブの状態を選択します。指定できる種類は，［強制終了］，［正常終了］，［警告検出終了］，［異常検出終了］です。デフォルトは［強制終了］です。

この項目は，実行間隔制御ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［終了遅延監視］

実行所要時間によるジョブの終了遅延監視をするかどうかを指定します。ジョブの終了遅延を監視する場合は［実行所要時間］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

また，［実行所要時間］をチェックした場合は，ジョブの実行所要時間を1〜1,440の範囲内で指定します（単位：分）。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。なお，実行所要時間によるジョブの終了遅延監視の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　5.1.3 ジョブの実行所要時間による終了遅延監視」を参照してください。

この項目は，実行間隔制御ジョブを起動条件に定義した場合は指定できません。

［所有者］

イベントジョブではユニットの所有者を指定しても，イベントジョブの実行時には無効になって実行されます。

［JP1資源グループ］

イベントジョブではJP1資源グループ名を指定しても，イベントジョブの実行時には無効になって実行されます。

［実行ユーザー種別］

イベントジョブでは実行ユーザーの種別を指定しても，イベントジョブの実行時には無効になって実行されます。イベントジョブの実行ユーザー種別は，JP1/AJS3を起動しているユーザー権限で実行されます。

12.4.30　［詳細定義−［JP1イベント送信］］ダイアログボックス

［詳細定義−［JP1イベント送信］］ダイアログボックスでは，JP1イベント送信の詳細を定義します。

各項目で使用できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.2(7)(a) 使用できる文字の範囲」を参照してください。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒164　［詳細定義−［JP1イベント送信］］ダイアログボックスの共通の表示項目

共通する表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは「JP1イベント送信」です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

JP1イベント送信を実行させたい実行エージェント名，または実行エージェントグループ名を255バイト以内の文字列で指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

この項目は，次のどちらかに該当する場合，テキストボックスで表示されます。

JP1/AJS - Viewまたは接続先のJP1/AJS - Managerのバージョンが09-50より前

リモートジョブネット配下のユニットの定義

上記以外の場合，コンボボックスで表示され，その中から選択できます。コンボボックスに直接入力することもできます。コンボボックスに表示されるリストの内容は，実行エージェントプロファイルの有効／無効，および実行エージェントプロファイルに設定されている内容によって異なります。

実行エージェントプロファイルが無効になっている場合

リストは表示されません。

実行エージェントプロファイルが有効になっている場合

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されている

リストには，指定するジョブに許可する実行エージェントが表示されます。

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されていない

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていれば，上位ユニットに許可する実行エージェントがリストに表示されます。

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていなければ，リストは表示されません。

実行エージェントについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.1.1 実行エージェント」を参照してください。

注意事項

［実行先サービス］で［キューレス］を選択している場合は，実行ホスト名を指定してください。

Excelのセルをコピーして貼り付けると，入力した文字の最後に半角スペースが挿入される場合があります。半角スペースが挿入された場合，削除してください。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［JP1イベント送信］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒165　［詳細定義−［JP1イベント送信］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［イベント送信先ホスト名］

イベントを送信するホスト名を255バイト以内の文字列で指定します。また，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

［イベントID］

送信するイベントのイベントIDを16進数で指定します。指定形式は，「基本コード」です。指定できる値は，00000000〜00001FFF，および7FFF8000〜7FFFFFFFです。この項目は必ず指定します。デフォルトは空白です。

［メッセージ］

イベントのメッセージ情報を1,023バイト以内の文字列で指定します。また，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

［重大度］

送信するJP1イベントの重大度を選択します。デフォルトは［通知］です。選択できる種類を次に示します。

［緊急］

重大度がEmergencyであるJP1イベントを送信する場合にチェックします。

［警戒］

重大度がAlertであるJP1イベントを送信する場合にチェックします。

［致命的］

重大度がCriticalであるJP1イベントを送信する場合にチェックします。

［エラー］

重大度がErrorであるJP1イベントを送信する場合にチェックします。

［警告］

重大度がWarningであるJP1イベントを送信する場合にチェックします。

［通知］

重大度がNoticeであるJP1イベントを送信する場合にチェックします。

［情報］

重大度がInformationであるJP1イベントを送信する場合にチェックします。

［デバッグ］

重大度がDebugであるJP1イベントを送信する場合にチェックします。

［イベントの到達確認］

JP1イベントの到達確認をするかどうかを指定します。選択できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。［する］を選択した場合，JP1イベントを送信してから3秒後に到達確認をします。

［確認間隔］

JP1イベントが到達していなかった場合に，到達確認をする間隔を秒単位で指定します。［イベントの到達確認］で［する］を選択した場合に指定できます。指定できる値は3〜600です。デフォルトは10です。

［確認回数］

JP1イベントが到達していなかった場合に，到達確認をする回数を指定します。［イベントの到達確認］で［する］を選択した場合に指定できます。指定できる値は0〜999です。デフォルトは0です。

［拡張属性］

ユーザー任意の拡張属性を指定します。デフォルトは空白です。拡張属性は，「evsfr=拡張属性名:"値";」の形式で定義データが格納されます。「evsfr=拡張属性名:"値";」の形式で，総バイト数が128バイト以内になるように指定します。

［詳細定義−［JP1イベント送信］］ダイアログボックスでは，「拡張属性名」と「値」の部分だけ指定します。

「拡張属性名」は，A〜Z（大文字の英字），0〜9（アラビア数字），または「_（アンダーバー）」から成る32バイト以内の文字列で指定します。先頭は大文字の英字で指定します。

「値」は，総バイト数の128バイト以内で，任意の文字列で指定します。マクロ変数も使用できます。

［プラットフォーム］

ジョブを実行するプラットフォームを選択します。選択できる種類は，［PC］と［UNIX］です。デフォルトは［PC］です。

［PC］

Windows環境で実行します。

［UNIX］

UNIX環境で実行します。

補足事項

［イベント送信先ホスト名］，［メッセージ］，［拡張属性］の「値」には，空白文字や記号なども使用できます。ただし，次に示す特殊文字を通常文字として扱う場合は，これらの特殊文字の前に「¥」を指定してください。

Windowsの場合

　「”（ダブルクォーテーションマーク）」

UNIXの場合

　「`」，「$」，「¥」，「”（ダブルクォーテーションマーク）」

JP1イベント送信では，［イベント送信先ホスト名］，［メッセージ］，［拡張属性］の「値」に空白文字や記号などが使用されることを考慮して，［イベント送信先ホスト名］，［メッセージ］，［拡張属性］の「値」を「”（ダブルクォーテーションマーク）」で囲んでいます。このため，Windowsで，文字列の最後の部分に「¥」を通常文字として指定する場合は，「¥」の前にさらに「¥」を指定してください。

引き継ぎ情報に上記の特殊文字が含まれる場合は，正しく引き継がれなかったり，ジョブが異常終了したりすることがあります。ただし，引き継ぎ情報での「"（ダブルクォーテーションマーク）」有効オプションを使用する場合には，「"（ダブルクォーテーションマーク）」を含む引き継ぎ情報は正しく引き継がれます。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［JP1イベント送信］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒166　［詳細定義−［JP1イベント送信］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

［実行先サービス］

実行先のサービスを選択します。指定できる種類は，［標準］と［キューレス］です。デフォルトは［標準］です。なお，この項目は接続先がJP1/AJS3 - Manager，またはJP1/AJS2 - Manager 07-00-/C以降の場合に表示されます。

［打ち切り時間指定］

ジョブの実行を打ち切る時間を指定するかどうかを選択します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［打ち切り時間］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間を分で指定します。指定できる値は，1〜1,440です。デフォルトは空白です。

［終了遅延監視］

実行所要時間によるジョブの終了遅延監視をするかどうかを指定します。ジョブの終了遅延を監視する場合は［実行所要時間］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

また，［実行所要時間］をチェックした場合は，ジョブの実行所要時間を1〜1,440の範囲内で指定します（単位：分）。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。なお，実行所要時間によるジョブの終了遅延監視の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　5.1.3 ジョブの実行所要時間による終了遅延監視」を参照してください。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

［実行ユーザー種別］

実行ユーザーの種類を選択します。デフォルトは［登録ユーザー］です。選択できる種類を次に示します。

［登録ユーザー］

ジョブを登録したJP1ユーザーでジョブを実行します。

［所有ユーザー］

ジョブを所有しているJP1ユーザーでジョブを実行します。

ここで指定したユーザーからOSのユーザーに変換されるように，ジョブ実行ホストでユーザーマッピングする必要があります。

なお，上位ユニットに実行ユーザー固定機能を設定している場合，実行ユーザーは，ここでの指定に関係なく，ユニット属性プロファイルの設定に従って固定されます。

12.4.31　［詳細定義−［メール送信］］ダイアログボックス

［詳細定義−［メール送信］］ダイアログボックスでは，メール送信の詳細を定義します。

各項目で使用できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.2(7)(a) 使用できる文字の範囲」を参照してください。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒167　［詳細定義−［メール送信］］ダイアログボックスの共通の表示項目

共通する表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは「メール送信」です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

メール送信を実行させたい実行エージェント名，または実行エージェントグループ名を255バイト以内の文字列で指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

この項目は，次のどちらかに該当する場合，テキストボックスで表示されます。

JP1/AJS - Viewまたは接続先のJP1/AJS - Managerのバージョンが09-50より前

リモートジョブネット配下のユニットの定義

上記以外の場合，コンボボックスで表示され，その中から選択できます。コンボボックスに直接入力することもできます。コンボボックスに表示されるリストの内容は，実行エージェントプロファイルの有効／無効，および実行エージェントプロファイルに設定されている内容によって異なります。

実行エージェントプロファイルが無効になっている場合

リストは表示されません。

実行エージェントプロファイルが有効になっている場合

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されている

リストには，指定するジョブに許可する実行エージェントが表示されます。

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されていない

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていれば，上位ユニットに許可する実行エージェントがリストに表示されます。

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていなければ，リストは表示されません。

実行エージェントについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.1.1 実行エージェント」を参照してください。

注意事項

［実行先サービス］で［キューレス］を選択している場合は，実行ホスト名を指定してください。

Excelのセルをコピーして貼り付けると，入力した文字の最後に半角スペースが挿入される場合があります。半角スペースが挿入された場合，削除してください。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［メール送信］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒168　［詳細定義−［メール送信］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［宛先］

送信先のアドレスを256バイト以内の文字列で指定します。ただし，メール送信ジョブを実行するホストがWindowsで，かつOutlookを使用する場合，宛先の文字数は255文字以内で指定してください。バイト数は256バイト以内で指定できますが，文字数が256文字以上だと，文字列の255文字目までが宛先とみなされます。

この項目は必ず指定します。また，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

文字列を指定したら，［TO］，［CC］，［BCC］のどれかを選択します。

［TO］

メールを宛先に送信します。

［CC］

メールのコピーを宛先に送信します。

［BCC］

メールのブラインドカーボンコピーを宛先に送信します。

［追加］ボタンをクリックすると，リストに追加されます。リストには，20件まで追加できます。

なお，［プラットフォーム］に［PC］を選択した場合に，［宛先］に指定できるアドレスの形式については，次の表に示します。

表12‒45　［宛先］に指定できるアドレス形式

項番

プロファイルの種類

指定できる形式

1

Exchange Server※

・表示名

・エイリアス

・インターネットメールアドレス

2

インターネットメール

（SMTP/POP3）

インターネットメールアドレス

注※

X.400形式アドレスでは，送信できません。

X.400形式アドレスの例：

　c=JP;p=MailServer;o=Exchange;g=Taro;s=Hitachi;

［件名］

メールの件名を256バイト以内の文字列で指定します。ただし，メール送信ジョブを実行するホストがWindowsで，かつOutlookを使用する場合，件名の文字数は255文字以内で指定してください。バイト数は256バイト以内で指定できますが，文字数が256文字以上だと，文字列の255文字目までが件名とみなされます。

また，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

Outlookを使用しない場合，この項目の指定を省略すると，半角スペース1文字の件名としてメールを送信します。また，Outlookを使用しない場合は，予約文字列を指定して，日付や時刻などを置換した文字列を送信することもできます。予約文字列を指定する場合，文字列の長さが256バイトを超過できますが，置換したあとの文字列の長さが989バイト以内になるように指定してください。指定できる予約文字列については，表12-46を参照してください。

［本文］

テキストフィールドにメールの本文を，改行を含めて512バイト以内の文字列で指定します。なお，UNIXの場合は，メールを送信するとき，最終行に改行を付加します。

本文にはマクロ変数を使用できます。また，ファイルの内容を本文として使用できます。ファイルの内容を本文として使用する場合は，［ファイル使用］をチェックし，テキストフィールドにファイル名を256バイト以内の文字列で指定します。このとき，［...］ボタンをクリックして，表示されるダイアログボックスからファイル名を選択できます。また，ファイル名にはマクロ変数を使用できます。ファイル中には，マクロ変数を使用できません。

Outlookを使用しない場合，予約文字列を指定して，日付や時刻などを置換した文字列を送信することもできます。予約文字列を指定する場合，文字列の長さが512バイトを超過できますが，置換したあとの文字列の長さが1行当たり998バイト以内になるように指定してください。指定できる予約文字列については，表12-46を参照してください。

なお，［ファイル使用］をチェックした場合，メールの本文に指定した内容は無効になります。

［プラットフォーム］

ジョブを実行するプラットフォームを選択します。選択できる種類は，［PC］と［UNIX］です。デフォルトは［PC］です。［UNIX］を選択した場合，［プロファイル名］と［添付ファイル］は指定できません。

［PC］

Windows環境で実行します。

［UNIX］

UNIX環境で実行します。

［プロファイル名］

送信元プロファイル名を256バイト以内の文字列で指定します。また，マクロ変数を使用できます。この項目は，［プラットフォーム］で［PC］を選択した場合は，必ず指定します。［プラットフォーム］で［UNIX］を選択した場合は，［プロファイル名］を指定できません。

デフォルトは空白です。

［添付ファイル］

［設定］ボタンをクリックすると，［詳細定義−［メール送信］−［添付ファイル］］ダイアログボックスが表示されます。添付ファイル名を指定します。［有効］をチェックすると，設定内容が有効になります。［プラットフォーム］で［PC］を選択した場合だけ，［詳細定義−［メール送信］−［添付ファイル］］ダイアログボックスを表示させることができます。［プラットフォーム］で［UNIX］を選択した場合は，［添付ファイル］を指定できません。

詳細については，「12.4.32 ［詳細定義−［メール送信］−［添付ファイル］］ダイアログボックス」を参照してください。

予約文字列について

Outlookを使用しないメール送信のときだけ使用できます。

［件名］および［本文］で指定できる，予約文字列を次に示します。

表12‒46　予約文字列一覧

項番

予約文字列

置換される内容

置換例

1

~Date~

~date~

実行先エージェントでメール送信ジョブを実行した日付

2012/12/01

2

~Time~

~time~

実行先エージェントでメール送信ジョブを実行した時刻

12:15:30

3

~Year~

実行先エージェントでメール送信ジョブを実行した西暦年

2012

4

~Month~

実行先エージェントでメール送信ジョブを実行した月

12

5

~DayOfMonth~

実行先エージェントでメール送信ジョブを実行した日

01

6

~Hour~

実行先エージェントでメール送信ジョブを実行した時

12

7

~Minute~

実行先エージェントでメール送信ジョブを実行した分

15

8

~Second~

実行先エージェントでメール送信ジョブを実行した秒

30

9

~CurrentVersion~

実行先エージェントのOSバージョン

Windows NT 6.2

10

~ComputerName~

実行先エージェントのコンピュータ名

COMPUTER1

11

~IPaddress~

実行先エージェントのIPアドレス

実行先エージェントに複数のIPアドレスが割り当てられている場合，OSから取得したIPアドレスのうち，最初に得られたIPアドレス

192.168.0.2

予約文字列を使用する場合の注意事項

大文字と小文字を区別して指定してください。

「~」で囲まれた文字列が，予約文字列一覧のどれにも該当しない場合は，置換されないでそのままの文字列が送信されます。

予約文字列は，メール送信ジョブの実行先エージェントで置換されます。

時刻に関する予約文字列は，実行先エージェントに設定されているタイムゾーンに従ったローカル日時で出力されます。

予約文字列の置換例

［件名］または［本文］で指定した文字列と，置換した文字列の例を次に示します。

表12‒47　予約文字列の置換例

項番

指定した文字列

置換される文字列

説明

1

~Date~ ~Time~

2012/12/01 12:15:30

予約文字列に一致する部分が置換されます。

2

~Date~~Time~

2012/12/0112:15:30

予約文字列に一致する部分が置換されます。

3

~~Date~~Time~~

~2012/12/0112:15:30~

予約文字列に一致する部分が置換されます。

4

~DATE~

~DATE~

「~DATE~」は大文字だけなので予約文字列に一致しないため，置換されません。

5

~Date~Time~

2012/12/01Time~

「Time」が「~」で囲まれていないため置換されません。

6

~Today~

~Today~

予約文字列ではないため，置換されません。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［メール送信］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒169　［詳細定義−［メール送信］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

［実行先サービス］

実行先のサービスを選択します。指定できる種類は，［標準］と［キューレス］です。デフォルトは［標準］です。なお，この項目は接続先JP1/AJS3 - Manager，またはJP1/AJS2 - Manager 07-00-/C以降の場合に表示されます。

［打ち切り時間指定］

ジョブの実行を打ち切る時間を指定するかどうかを選択します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［打ち切り時間］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間を分で指定します。指定できる値は，1〜1,440です。デフォルトは空白です。

［終了遅延監視］

実行所要時間によるジョブの終了遅延監視をするかどうかを指定します。ジョブの終了遅延を監視する場合は［実行所要時間］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

また，［実行所要時間］をチェックした場合は，ジョブの実行所要時間を1〜1,440の範囲内で指定します（単位：分）。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。なお，実行所要時間によるジョブの終了遅延監視の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　5.1.3 ジョブの実行所要時間による終了遅延監視」を参照してください。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

［実行ユーザー種別］

実行ユーザーの種類を選択します。デフォルトは［登録ユーザー］です。選択できる種類を次に示します。

［登録ユーザー］

ジョブを登録したJP1ユーザーでジョブを実行します。

［所有ユーザー］

ジョブを所有しているJP1ユーザーでジョブを実行します。

ここで指定したユーザーからOSのユーザーに変換されるように，ジョブ実行ホストでユーザーマッピングする必要があります。

なお，上位ユニットに実行ユーザー固定機能を設定している場合，実行ユーザーは，ここでの指定に関係なく，ユニット属性プロファイルの設定に従って固定されます。

12.4.32　［詳細定義−［メール送信］−［添付ファイル］］ダイアログボックス

［詳細定義−［メール送信］−［添付ファイル］］ダイアログボックスでは，添付ファイルを追加するかどうかを指定します。［プラットフォーム］で［PC］を選択した場合だけ表示されます。

各項目で使用できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.2(7)(a) 使用できる文字の範囲」を参照してください。

［詳細定義−［メール送信］−［添付ファイル］］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒170　［詳細定義−［メール送信］−［添付ファイル］］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［添付ファイル］

テキストフィールドに添付ファイル名を256バイト以内の文字列で指定します。添付ファイルにはマクロ変数を使用できます。その後，［追加］ボタンをクリックすると，リストに追加されます。リストには，20件まで追加できます。デフォルトは空白です。また，［...］ボタンをクリックして，表示されるダイアログボックスからファイル名を選択できます。

リストで指定したい場合は，［リスト使用］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。［リスト使用］をチェックした場合，添付ファイル名は無効になります。その後，テキストフィールドに添付ファイルのリストファイル名を256バイト以内の文字列で指定します。また，［...］ボタンをクリックして，表示されるダイアログボックスからファイル名を選択できます。

［リスト使用］をチェックした場合も，ファイル名としてマクロ変数を使用できます。添付ファイルをリストで指定した場合（［リスト使用］をチェックした場合），指定したリストファイル中には，マクロ変数を使用できません。

添付ファイルおよび添付ファイルリストには，ネットワークドライブ上のファイルは指定できません。

メールサービスを使用する場合，添付ファイルのアクセス権はメールサービスのログインアカウントに従います。メールサービスのログインアカウントがアクセス権限を持っていないファイルは，添付ファイルとして使用できません。

添付ファイルのリストの形式については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.7.3 送信する添付ファイルのリスト（Windows限定）」を参照してください。

12.4.33　［詳細定義−［メッセージキュー送信］］ダイアログボックス（バージョン7互換機能）

［詳細定義−［メッセージキュー送信］］ダイアログボックスでは，メッセージキュー送信の詳細を定義します。TP1/Message Queue，またはMQSeriesのメッセージキューにメッセージを送信します。

各項目で使用できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.2(7)(a) 使用できる文字の範囲」を参照してください。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒171　［詳細定義−［メッセージキュー送信］］ダイアログボックスの共通の表示項目

共通する表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは「メッセージキュー送信」です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

メッセージキュー送信を実行させたい実行エージェント名，または実行エージェントグループ名を255バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

この項目は，次のどちらかに該当する場合，テキストボックスで表示されます。

JP1/AJS - Viewまたは接続先のJP1/AJS - Managerのバージョンが09-50より前

リモートジョブネット配下のユニットの定義

上記以外の場合，コンボボックスで表示され，その中から選択できます。コンボボックスに直接入力することもできます。コンボボックスに表示されるリストの内容は，実行エージェントプロファイルの有効／無効，および実行エージェントプロファイルに設定されている内容によって異なります。

実行エージェントプロファイルが無効になっている場合

リストは表示されません。

実行エージェントプロファイルが有効になっている場合

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されている

リストには，指定するジョブに許可する実行エージェントが表示されます。

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されていない

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていれば，上位ユニットに許可する実行エージェントがリストに表示されます。

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていなければ，リストは表示されません。

実行エージェントについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.1.1 実行エージェント」を参照してください。

注意事項

［実行先サービス］で［キューレス］を選択している場合は，実行ホスト名を指定してください。

Excelのセルをコピーして貼り付けると，入力した文字の最後に半角スペースが挿入される場合があります。半角スペースが挿入された場合，削除してください。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［メッセージキュー送信］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒172　［詳細定義−［メッセージキュー送信］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［送信先］

メッセージキューの送信先についての指定をします。

［キュー名］

メッセージを送信するキューのキュー名を48バイト以内の文字列で指定します。

この項目は必ず指定します。デフォルトは空白です。指定できるキューの種類を次に示します。

ローカルキュー

ローカルキューの別名キュー

遠隔キュー

遠隔キューの別名キュー

動的キュー

伝送キュー

［キューマネージャー名］

キューマネージャー名を48バイト以内のMQ文字列で指定します。デフォルトは空白です。MQ文字列に使える文字を次に示します。

A〜Z，a〜z（英文字）

0〜9（アラビア数字）

.（ピリオド）

/（スラント）

_（アンダーバー）

%（パーセント）

［モデルキュー名］

メッセージを送信するモデルキュー名を48バイト以内のMQ文字列で指定します。デフォルトは空白です。MQ文字列に使える文字を次に示します。

A〜Z，a〜z（英文字）

0〜9（アラビア数字）

.（ピリオド）

/（スラント）

_（アンダーバー）

%（パーセント）

［接続キュー管理プログラム名］

送信時に接続するキュー管理プログラム名を48バイト以内のMQ文字列で指定します。デフォルトは空白です。MQ文字列に使える文字を次に示します。

A〜Z，a〜z（英文字）

0〜9（アラビア数字）

.（ピリオド）

/（スラント）

_（アンダーバー）

%（パーセント）

［メッセージ］

送信するメッセージについての指定をします。

［相関識別子］

送信するメッセージの相関識別子を24バイト以内の文字列で指定します。

この項目は必ず指定します。指定できる文字列は，A〜Z（大文字の英字），および0〜9（アラビア数字）です。デフォルトは空白です。

［メッセージ識別子］

送信するメッセージキューのメッセージ識別子を24バイト以内の文字列で指定します。この項目は必ず指定します。指定できる文字列は，A〜Z（大文字の英字），および0〜9（アラビア数字）です。デフォルトは空白です。

［永続性］

送信するメッセージの永続性を指定します。デフォルトではチェックされていません。

［詳細設定］

［設定］ボタンをクリックすると，［詳細定義−［メッセージキュー送信］−［詳細設定］］ダイアログボックスが表示されます。メッセージについての詳細を設定します。［有効］をチェックすると，設定内容が有効になります。

詳細については，「12.4.34 ［詳細定義−［メッセージキュー送信］−［詳細設定］］ダイアログボックス」を参照してください。

［プラットフォーム］

ジョブを実行するプラットフォームを選択します。選択できる種類は，［PC］と［UNIX］です。デフォルトは［PC］です。

［PC］

Windows環境で実行します。

08-00では使用できるプラットフォームはありません。

［UNIX］

UNIX環境で実行します。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［メッセージキュー送信］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒173　［詳細定義−［メッセージキュー送信］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

［実行先サービス］

実行先のサービスを選択します。指定できる種類は，［標準］と［キューレス］です。デフォルトは［標準］です。なお，この項目は接続先JP1/AJS3 - Manager，またはJP1/AJS2 - Manager 07-00-/C以降の場合に表示されます。

［打ち切り時間指定］

ジョブの実行を打ち切る時間を指定するかどうかを選択します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［打ち切り時間］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間を分で指定します。指定できる値は，1〜1,440です。デフォルトは空白です。

［終了遅延監視］

実行所要時間によるジョブの終了遅延監視をするかどうかを指定します。ジョブの終了遅延を監視する場合は［実行所要時間］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

また，［実行所要時間］をチェックした場合は，ジョブの実行所要時間を1〜1,440の範囲内で指定します（単位：分）。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。なお，実行所要時間によるジョブの終了遅延監視の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　5.1.3 ジョブの実行所要時間による終了遅延監視」を参照してください。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

［実行ユーザー種別］

実行ユーザーの種類を選択します。デフォルトは［登録ユーザー］です。選択できる種類を次に示します。

［登録ユーザー］

ジョブを登録したJP1ユーザーでジョブを実行します。

［所有ユーザー］

ジョブを所有しているJP1ユーザーでジョブを実行します。

ここで指定したユーザーからOSのユーザーに変換されるように，ジョブ実行ホストでユーザーマッピングする必要があります。

なお，上位ユニットに実行ユーザー固定機能を設定している場合，実行ユーザーは，ここでの指定に関係なく，ユニット属性プロファイルの設定に従って固定されます。

12.4.34　［詳細定義−［メッセージキュー送信］−［詳細設定］］ダイアログボックス

［詳細定義−［メッセージキュー送信］−［詳細設定］］ダイアログボックスでは，メッセージについての詳細を設定します。

各項目で使用できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.2(7)(a) 使用できる文字の範囲」を参照してください。

［詳細定義−［メッセージキュー送信］−［詳細設定］］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒174　［詳細定義−［メッセージキュー送信］−［詳細設定］］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［フォーマット名］

フォーマット名を8バイト以内のA〜Z（大文字の英字），および0〜9（アラビア数字）で指定します。デフォルトは空白です。

［メッセージデータファイル名］

メッセージとして送信するメッセージデータファイル名を256バイト以内の文字列で指定します。メッセージデータファイル名としてマクロ変数を使用できます。メッセージデータファイル名にマクロ変数を使用した場合，指定したメッセージデータファイル中には，マクロ変数を使用できません。デフォルトは空白です。

また，［...］ボタンをクリックして，表示されるダイアログボックスからファイル名を選択できます。

［保持時間］

送信するメッセージの保持時間を分で指定します。指定できる値は，1〜9,999,999です。デフォルトは空白です。デフォルトの場合は，制限時間はありません。

［優先度］

送信するメッセージの優先度を指定します。指定できる値は，［0］〜［9］です。優先度が最も高いのは，［9］です。デフォルトは空白です。

［デッドレターキュー名］

メッセージを送信できなかった場合，メッセージを転送するキュー名を48バイト以内のMQ文字列で指定します。デフォルトは空白です。MQ文字列に使える文字を次に示します。

A〜Z，a〜z（英文字）

0〜9（アラビア数字）

.（ピリオド）

/（スラント）

_（アンダーバー）

%（パーセント）

12.4.35　［詳細定義−［MSMQ送信］］ダイアログボックス（バージョン7互換機能）

［詳細定義−［MSMQ送信］］ダイアログボックスでは，MSMQメッセージ送信の詳細を定義します。

各項目で使用できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.2(7)(a) 使用できる文字の範囲」を参照してください。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒175　［詳細定義−［MSMQ送信］］ダイアログボックスの共通の表示項目

共通する表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは「MSMQ送信」です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

MSMQ送信を実行させたい実行エージェント名，または実行エージェントグループ名を255バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

この項目は，次のどちらかに該当する場合，テキストボックスで表示されます。

JP1/AJS - Viewまたは接続先のJP1/AJS - Managerのバージョンが09-50より前

リモートジョブネット配下のユニットの定義

上記以外の場合，コンボボックスで表示され，その中から選択できます。コンボボックスに直接入力することもできます。コンボボックスに表示されるリストの内容は，実行エージェントプロファイルの有効／無効，および実行エージェントプロファイルに設定されている内容によって異なります。

実行エージェントプロファイルが無効になっている場合

リストは表示されません。

実行エージェントプロファイルが有効になっている場合

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されている

リストには，指定するジョブに許可する実行エージェントが表示されます。

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されていない

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていれば，上位ユニットに許可する実行エージェントがリストに表示されます。

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていなければ，リストは表示されません。

実行エージェントについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.1.1 実行エージェント」を参照してください。

注意事項

［実行先サービス］で［キューレス］を選択している場合は，実行ホスト名を指定してください。

Excelのセルをコピーして貼り付けると，入力した文字の最後に半角スペースが挿入される場合があります。半角スペースが挿入された場合，削除してください。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［MSMQ送信］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒176　［詳細定義−［MSMQ送信］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［送信先］

送信先についての指定をします。

［キューパス名］

メッセージを送信するキューを259バイト以内の文字列で指定します。また，マクロ変数を使用できます。

［キューパス名］か［キューラベル名］は，どちらか一方を必ず指定します。デフォルトは空白です。指定できる種類を次に示します。

ローカルコンピュータのパブリックキュー

ローカルコンピュータのプライベートキュー

リモートコンピュータのパブリックキュー

［キューラベル名］

送信先のキューラベル名を124バイト以内の文字列で指定します。また，マクロ変数を使用できます。［キューパス名］か［キューラベル名］は，どちらか一方を必ず指定します。デフォルトは空白です。

［メッセージ］

メッセージについての指定をします。

［相互関係］

送信するメッセージの相互関係を20バイト以内の文字列で指定します。

この項目は必ず指定します。デフォルトは空白です。指定できる文字列を次に示します。

A〜Z（大文字の英字）

0〜9（アラビア数字）

［メッセージラベル］

送信メッセージのラベルを249バイト以内の文字列で指定します。また，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

［アプリケーション情報］

送信メッセージのアプリケーション情報を16進数で指定します。指定できる値は0〜FFFFFFFFです。デフォルトは空白です。

［配信制限時間］

送信するメッセージの配信制限時間を秒単位で指定します。デフォルトは−2です。この項目を省略した場合，−2が仮定されます。指定できる値を次に示します。

−2（LONG_LIVED）

−1（INFINITE）

0〜2,147,483,647

［保持時間］

送信メッセージが保持される時間を秒単位で指定します。デフォルトは−1です。この項目を省略した場合，−1が仮定されます。指定できる値を次に示します。

−1（INFINITE）

0〜2,147,483,647

［優先順位］

送信メッセージの優先順位を指定します。指定できる値は［0］〜［7］です。優先度が最も高いのは，［7］です。デフォルトは［3］です。

［配信モード］

送信メッセージの配信モードを選択します。選択できる種類は，［高速］と［回復可能］です。デフォルトは［高速］です。

［ログ］

送信メッセージが届いたあとのログを指定します。デフォルトではチェックされていません。

［ジャーナルキューにメッセージを入れる］

送信したメッセージをジャーナルキューに入れるかを選択します。デフォルトではチェックされていません。

［配信不能メッセージキューにメッセージを入れる］

送信できなかったメッセージを配信不能メッセージキューに入れるかを選択します。デフォルトではチェックされていません。

［メッセージ本文］

［設定］ボタンをクリックすると，［詳細定義−［MSMQ送信］−［メッセージ本文］］ダイアログボックスが表示されます。MSMQ送信のメッセージ本文についての設定をします。［有効］をチェックすると，設定内容が有効になります。

詳細については，「12.4.36 ［詳細定義−［MSMQ送信］−［メッセージ本文］］ダイアログボックス」を参照してください。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［MSMQ送信］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒177　［詳細定義−［MSMQ送信］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

［実行先サービス］

実行先のサービスを選択します。指定できる種類は，［標準］と［キューレス］です。デフォルトは［標準］です。なお，この項目は接続先JP1/AJS3 - Manager，またはJP1/AJS2 - Manager 07-00-/C以降の場合に表示されます。

［打ち切り時間指定］

ジョブの実行を打ち切る時間を指定するかどうかを選択します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［打ち切り時間］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間を分で指定します。指定できる値は，1〜1,440です。デフォルトは空白です。

［終了遅延監視］

実行所要時間によるジョブの終了遅延監視をするかどうかを指定します。ジョブの終了遅延を監視する場合は［実行所要時間］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

また，［実行所要時間］をチェックした場合は，ジョブの実行所要時間を1〜1,440の範囲内で指定します（単位：分）。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。なお，実行所要時間によるジョブの終了遅延監視の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　5.1.3 ジョブの実行所要時間による終了遅延監視」を参照してください。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

［実行ユーザー種別］

実行ユーザーの種類を選択します。デフォルトは［登録ユーザー］です。選択できる種類を次に示します。

［登録ユーザー］

ジョブを登録したJP1ユーザーでジョブを実行します。

［所有ユーザー］

ジョブを所有しているJP1ユーザーでジョブを実行します。

ここで指定したユーザーからOSのユーザーに変換されるように，ジョブ実行ホストでユーザーマッピングする必要があります。

なお，上位ユニットに実行ユーザー固定機能を設定している場合，実行ユーザーは，ここでの指定に関係なく，ユニット属性プロファイルの設定に従って固定されます。

12.4.36　［詳細定義−［MSMQ送信］−［メッセージ本文］］ダイアログボックス

［詳細定義−［MSMQ送信］−［メッセージ本文］］ダイアログボックスでは，MSMQ送信のメッセージ本文についての設定をします。

各項目で使用できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.2(7)(a) 使用できる文字の範囲」を参照してください。

［詳細定義−［MSMQ送信］−［メッセージ本文］］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒178　［詳細定義−［MSMQ送信］−［メッセージ本文］］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［本文ファイル名］

送信メッセージのメッセージ本文のデータが格納されているファイル名を259バイト以内の文字列で指定します。また，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

また，［...］ボタンをクリックして，表示されるダイアログボックスからファイル名を選択できます。

［本文タイプ］

メッセージ本文の内容の型を16進数で指定します。指定できる値は0〜FFFFFFFFです。デフォルトは空白です。

12.4.37　［詳細定義−［JP1/Cm2状態通知］］ダイアログボックス

［詳細定義−［JP1/Cm2状態通知］］ダイアログボックスでは，JP1/Cm2状態通知の詳細を定義します。

各項目で使用できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.2(7)(a) 使用できる文字の範囲」を参照してください。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒179　［詳細定義−［JP1/Cm2状態通知］］ダイアログボックスの共通の表示項目

共通する表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは「JP1/Cm2状態通知」です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

JP1/Cm2状態通知を実行させたい実行エージェント名，または実行エージェントグループ名を255バイト以内の文字列で指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

この項目は，次のどちらかに該当する場合，テキストボックスで表示されます。

JP1/AJS - Viewまたは接続先のJP1/AJS - Managerのバージョンが09-50より前

リモートジョブネット配下のユニットの定義

上記以外の場合，コンボボックスで表示され，その中から選択できます。コンボボックスに直接入力することもできます。コンボボックスに表示されるリストの内容は，実行エージェントプロファイルの有効／無効，および実行エージェントプロファイルに設定されている内容によって異なります。

実行エージェントプロファイルが無効になっている場合

リストは表示されません。

実行エージェントプロファイルが有効になっている場合

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されている

リストには，指定するジョブに許可する実行エージェントが表示されます。

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されていない

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていれば，上位ユニットに許可する実行エージェントがリストに表示されます。

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていなければ，リストは表示されません。

実行エージェントについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.1.1 実行エージェント」を参照してください。

注意事項

［実行先サービス］で［キューレス］を選択している場合は，実行ホスト名を指定してください。

Excelのセルをコピーして貼り付けると，入力した文字の最後に半角スペースが挿入される場合があります。半角スペースが挿入された場合，削除してください。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［JP1/Cm2状態通知］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒180　［詳細定義−［JP1/Cm2状態通知］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［状態］

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMへ通知する状態を選択します。デフォルトは［認識不能］です。選択できる種類を次に示します。

［認識不能］

［正常域］

［注意域］

［警戒域］

［重要警戒域］

［危険域］

［制限動作中］

［テスト中］

［使用不可］

［付加情報］

メッセージに付け加える情報を256バイト以内の文字列で指定します。また，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

マルチバイト文字を使用する場合は，JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMとJP1/AJS3の文字コード種別を一致させてください。

［プラットフォーム］

ジョブを実行するプラットフォームを選択します。選択できる種類は，［PC］と［UNIX］です。デフォルトは［PC］です。

［PC］

Windows環境で実行します。

［UNIX］

UNIX環境で実行します。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［JP1/Cm2状態通知］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒181　［詳細定義−［JP1/Cm2状態通知］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

［実行先サービス］

実行先のサービスを選択します。指定できる種類は，［標準］と［キューレス］です。デフォルトは［標準］です。なお，この項目は接続先JP1/AJS3 - Manager，またはJP1/AJS2 - Manager 07-00-/C以降の場合に表示されます。

［打ち切り時間指定］

ジョブの実行を打ち切る時間を指定するかどうかを選択します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［打ち切り時間］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間を分で指定します。指定できる値は，1〜1,440です。デフォルトは空白です。

［終了遅延監視］

実行所要時間によるジョブの終了遅延監視をするかどうかを指定します。ジョブの終了遅延を監視する場合は［実行所要時間］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

また，［実行所要時間］をチェックした場合は，ジョブの実行所要時間を1〜1,440の範囲内で指定します（単位：分）。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。なお，実行所要時間によるジョブの終了遅延監視の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　5.1.3 ジョブの実行所要時間による終了遅延監視」を参照してください。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

［実行ユーザー種別］

実行ユーザーの種類を選択します。デフォルトは［登録ユーザー］です。選択できる種類を次に示します。

［登録ユーザー］

ジョブを登録したJP1ユーザーでジョブを実行します。

［所有ユーザー］

ジョブを所有しているJP1ユーザーでジョブを実行します。

ここで指定したユーザーからOSのユーザーに変換されるように，ジョブ実行ホストでユーザーマッピングする必要があります。

なお，上位ユニットに実行ユーザー固定機能を設定している場合，実行ユーザーは，ここでの指定に関係なく，ユニット属性プロファイルの設定に従って固定されます。

12.4.38　［詳細定義−［ローカル電源制御］］ダイアログボックス

［詳細定義−［ローカル電源制御］］ダイアログボックスでは，ローカル電源制御の詳細を定義します。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒182　［詳細定義−［ローカル電源制御］］ダイアログボックスの共通の表示項目

共通する表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは「ローカル電源制御」です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

ローカル電源制御を実行させたい実行エージェント名，または実行エージェントグループ名を255バイト以内の文字列で指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

この項目は，次のどちらかに該当する場合，テキストボックスで表示されます。

JP1/AJS - Viewまたは接続先のJP1/AJS - Managerのバージョンが09-50より前

リモートジョブネット配下のユニットの定義

上記以外の場合，コンボボックスで表示され，その中から選択できます。コンボボックスに直接入力することもできます。コンボボックスに表示されるリストの内容は，実行エージェントプロファイルの有効／無効，および実行エージェントプロファイルに設定されている内容によって異なります。

実行エージェントプロファイルが無効になっている場合

リストは表示されません。

実行エージェントプロファイルが有効になっている場合

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されている

リストには，指定するジョブに許可する実行エージェントが表示されます。

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されていない

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていれば，上位ユニットに許可する実行エージェントがリストに表示されます。

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていなければ，リストは表示されません。

実行エージェントについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.1.1 実行エージェント」を参照してください。

注意事項

［実行先サービス］で［キューレス］を選択している場合は，実行ホスト名を指定してください。

Excelのセルをコピーして貼り付けると，入力した文字の最後に半角スペースが挿入される場合があります。半角スペースが挿入された場合，削除してください。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［ローカル電源制御］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒183　［詳細定義−［ローカル電源制御］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［プラットフォーム］

ジョブを実行するプラットフォームを選択します。選択できる種類は，［PC］と［UNIX］です。デフォルトは［PC］です。

［PC］

Windows環境で実行します。

［UNIX］

UNIX環境で実行します。

［実行種別］

ローカル電源制御の方法を選択します。デフォルトは［電源オフ］です。［プラットフォーム］で［PC］を選択した場合と，［UNIX］を選択した場合とで，選択できる種類が異なります。選択できる種類を次に示します。

［PC］の場合

実行ホストのOS起動後10分以内に実行された場合，起動後10分経過してから，処理が実行されます。

［電源オフ］

シャットダウンをしたあと，電源をオフします。電源をオフにしたあと，電源をオンにしたい場合は，JP1/Power Monitorのスケジュールで次回電源投入時刻を設定してください。JP1/Power Monitorで設定されている時刻で起動されます。詳細については，マニュアル「JP1/Power Monitor」を参照してください。

［シャットダウン後再起動］

シャットダウンをしたあと，再起動します。

［シャットダウン］

シャットダウンだけを実行します。

OS側のグループポリシーオブジェクトの「Windowsシステムのシャットダウンのときに電源を切らない」の設定に依存して動作します。

設定方法については，OSのドキュメントを参照するか，またはOS側にお問い合わせください。

［UNIX］の場合

［電源オフ］

シャットダウンをしたあと，電源をオフします。電源をオフにしたあと，電源をオンにしたい場合は，JP1/Power Monitorのスケジュールで次回電源投入時刻を設定してください。JP1/Power Monitorで設定されている時刻で起動されます。詳細については，マニュアル「JP1/Power Monitor」を参照してください。

［シャットダウン後再起動］

シャットダウンをしたあと，再起動します。

［終了要求種別］

終了する方法を選択します。デフォルトは［強制終了］です。［プラットフォーム］で［PC］を選択した場合と，［UNIX］を選択した場合とで，選択できる種類が異なります。選択できる種類を次に示します。

［PC］の場合

［計画終了］

ホストを計画終了させます。

［強制終了］

ホストを強制終了させます。

［UNIX］の場合

［監視終了］

ホストを監視終了させます。

［制限終了］

ホストを制限終了させます。

［強制終了］

ホストを強制終了させます。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［ローカル電源制御］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒184　［詳細定義−［ローカル電源制御］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

［実行先サービス］

実行先のサービスを選択します。指定できる種類は，［標準］と［キューレス］です。デフォルトは［標準］です。なお，この項目は接続先JP1/AJS3 - Manager，またはJP1/AJS2 - Manager 07-00-/C以降の場合に表示されます。

［打ち切り時間指定］

ジョブの実行を打ち切る時間を指定するかどうかを選択します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［打ち切り時間］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間を分で指定します。指定できる値は，1〜1,440です。デフォルトは空白です。

［終了遅延監視］

実行所要時間によるジョブの終了遅延監視をするかどうかを指定します。ジョブの終了遅延を監視する場合は［実行所要時間］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

また，［実行所要時間］をチェックした場合は，ジョブの実行所要時間を1〜1,440の範囲内で指定します（単位：分）。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。なお，実行所要時間によるジョブの終了遅延監視の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　5.1.3 ジョブの実行所要時間による終了遅延監視」を参照してください。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

［実行ユーザー種別］

実行ユーザーの種類を選択します。デフォルトは［登録ユーザー］です。選択できる種類を次に示します。

［登録ユーザー］

ジョブを登録したJP1ユーザーでジョブを実行します。

［所有ユーザー］

ジョブを所有しているJP1ユーザーでジョブを実行します。

ここで指定したユーザーからOSのユーザーに変換されるように，ジョブ実行ホストでユーザーマッピングする必要があります。

なお，上位ユニットに実行ユーザー固定機能を設定している場合，実行ユーザーは，ここでの指定に関係なく，ユニット属性プロファイルの設定に従って固定されます。

12.4.39　［詳細定義−［リモート電源制御］］ダイアログボックス

［詳細定義−［リモート電源制御］］ダイアログボックスでは，リモート電源制御の詳細を定義します。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒185　［詳細定義−［リモート電源制御］］ダイアログボックスの共通の表示項目

共通する表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは「リモート電源制御」です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

リモート電源制御を実行させたい実行エージェント名，または実行エージェントグループ名を255バイト以内の文字列で指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降かつ［実行先サービス］が［標準］の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

この項目は，次のどちらかに該当する場合，テキストボックスで表示されます。

JP1/AJS - Viewまたは接続先のJP1/AJS - Managerのバージョンが09-50より前

リモートジョブネット配下のユニットの定義

上記以外の場合，コンボボックスで表示され，その中から選択できます。コンボボックスに直接入力することもできます。コンボボックスに表示されるリストの内容は，実行エージェントプロファイルの有効／無効，および実行エージェントプロファイルに設定されている内容によって異なります。

実行エージェントプロファイルが無効になっている場合

リストは表示されません。

実行エージェントプロファイルが有効になっている場合

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されている

リストには，指定するジョブに許可する実行エージェントが表示されます。

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されていない

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていれば，上位ユニットに許可する実行エージェントがリストに表示されます。

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていなければ，リストは表示されません。

実行エージェントについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.1.1 実行エージェント」を参照してください。

注意事項

［実行先サービス］で［キューレス］を選択している場合は，実行ホスト名を指定してください。

Excelのセルをコピーして貼り付けると，入力した文字の最後に半角スペースが挿入される場合があります。半角スペースが挿入された場合，削除してください。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［リモート電源制御］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒186　［詳細定義−［リモート電源制御］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［電源オン/オフ］

制御したいリモート電源についての設定をします。

［対象ホスト］

電源を制御したいJP1/Power Monitorのエージェントのホスト名を255バイト以内の文字列で指定します。また，マクロ変数を使用できます。この項目は必ず指定します。デフォルトは空白です。また，対象ホストを［PC］にするか，または［UNIX］にするかを選択します。

［要求種別］

ホストに対する電源制御の種類を選択します。デフォルトは［電源オフ：計画終了］です。［対象ホスト］で［PC］を選択した場合と，［UNIX］を選択した場合とで，選択できる種類が異なります。選択できる種類を次に示します。

［PC］の場合

［電源オン］

ホストを電源オンさせます。

［電源オフ：計画終了］

ホストを計画終了させます。

［電源オフ：強制終了］

ホストを強制終了させます。

［電源オフ：強制停止］

ホストに対応する電源制御装置に対して直接電源オフさせます。

［電源オフ：強制停止］は，実行中のジョブやアプリケーションを正常に終了しないでホストの電源をオフにします。ホストがハングアップした場合などの緊急時以外は使用しないでください。

［UNIX］の場合

［電源オン］

ホストを電源オンさせます。

［電源オフ：監視終了］

ホストを監視終了させます。

［電源オフ：制限終了］

ホストを制限終了させます。

［電源オフ：強制終了］

ホストを強制終了させます。

［電源オフ：強制停止］

ホストに対応する電源制御装置に対して直接電源オフさせます。

［電源オフ：強制停止］は，実行中のジョブやアプリケーションを正常に終了しないでホストの電源をオフにします。ホストがハングアップした場合などの緊急時以外は使用しないでください。

［次回電源投入時刻の設定］

ホストに対して次回電源投入時刻を指定します。デフォルトは［エージェントの設定］です。［要求種別］で［電源オン］，または［強制停止］が選択されている場合は，指定できません。

［設定しない］

次回電源投入時刻を指定しないで，電源をオフします。

［エージェントの設定］

次回電源投入時刻がエージェントホストのJP1/Power Monitorのスケジュールに設定されている時刻になります。

［次回電源投入時刻の変更］

エージェントホストのJP1/Power Monitorに設定された時刻とは異なる時刻に電源をオンしたい場合に，選択します。指定できる値を次に示します。

［月］：1〜12

［日］：1〜31

［時］：0〜23

［分］：0〜59

［月］，［日］を省略した場合，実行日当日の月日になります。したがって，実行時刻以前の時分を指定すると，エラーになります。

設定する次回電源投入時刻は，リモート電源制御ジョブが実行されるホストの実行ユーザーのタイムゾーンで指定された時刻として動作します。

［再起動］

電源オフを選択した場合に，再起動するかどうかを選択します。選択できる種類は，［する］と［しない］です。デフォルトは［しない］です。［要求種別］で［電源オン］が選択されている場合は，指定できません。

［電源オフ：強制停止］を選択した場合に［する］を選択するとき，電源制御装置の種類によっては，電源オンと電源オフの間隔が短いと正しく起動されないことがあります。このような電源制御装置で再起動したい場合，電源をオフにしたあと，十分な間隔を空けてから電源をオンにしてください。

［電源オフの終了］

電源オフを選択した場合に，電源オフの終了を待つかを選択します。

「電源オフの終了」とは，エージェントホスト上のJP1/Power Monitorが，シャットダウンの開始をマネージャーホスト上のJP1/Power Monitorに通知することを指します。エージェントホストのシャットダウンの完了までは待ちません。

選択できる種類は，［待つ］と［待たない］です。デフォルトは［待たない］です。

［待つ］を選択した場合の最大待ち時間は，［プラットフォーム］で［PC］を選択した場合と，［UNIX］を選択した場合とで異なります。

［PC］を選択した場合：24時間

24時間を経過すると，JP1/Power Monitorのメッセージ「KAVP11087-E 終了処理の完了を受信できませんでした」が統合トレースログに出力され，リモート電源制御ジョブは異常検出終了します。

［UNIX］を選択した場合：無制限

［プラットフォーム］

リモート電源制御を実行させたいプラットフォームを選択します。選択できる種類は，［PC］と［UNIX］です。デフォルトは［PC］です。

［PC］

Windows環境で実行します。

［UNIX］

UNIX環境で実行します。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［リモート電源制御］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒187　［詳細定義−［リモート電源制御］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

［実行先サービス］

実行先のサービスを選択します。指定できる種類は，［標準］と［キューレス］です。デフォルトは［標準］です。なお，この項目は接続先JP1/AJS2 - Managerのバージョンが07-00-/C以降の場合に表示されます。

［打ち切り時間指定］

ジョブの実行を打ち切る時間を指定するかどうかを選択します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［打ち切り時間］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間を分で指定します。指定できる値は，1〜1,440です。デフォルトは空白です。

［終了遅延監視］

実行所要時間によるジョブの終了遅延監視をするかどうかを指定します。ジョブの終了遅延を監視する場合は［実行所要時間］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

また，［実行所要時間］をチェックした場合は，ジョブの実行所要時間を1〜1,440の範囲内で指定します（単位：分）。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。なお，実行所要時間によるジョブの終了遅延監視の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　5.1.3 ジョブの実行所要時間による終了遅延監視」を参照してください。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

［実行ユーザー種別］

実行ユーザーの種類を選択します。デフォルトは［登録ユーザー］です。選択できる種類を次に示します。

［登録ユーザー］

ジョブを登録したJP1ユーザーでジョブを実行します。

［所有ユーザー］

ジョブを所有しているJP1ユーザーでジョブを実行します。

ここで指定したユーザーからOSのユーザーに変換されるように，ジョブ実行ホストでユーザーマッピングする必要があります。

なお，上位ユニットに実行ユーザー固定機能を設定している場合，実行ユーザーは，ここでの指定に関係なく，ユニット属性プロファイルの設定に従って固定されます。

12.4.40　［詳細定義−［Custom Job］］ダイアログボックス

［詳細定義−［Custom Job］］ダイアログボックスでは，Windows版JP1シリーズの各プログラムから提供されている標準カスタムジョブの詳細を定義します。

定義できるカスタムジョブの一覧を次に示します。

JP1FTP

JP1AMR3

JP1AMR3BW

JP1AMR3CP

JP1AMOAP

MFJOB

VOS3JOB

VOS1JOB

VOS1NET

VOSKJOB

VOSKNET

DMSV

COSMNGSV

COSMNGAP

ADSHPC

ADSHUX

ADSHAPPEXEC

DHAJEW

CPALINK

注意事項

上記以外のジョブは定義できません。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒188　［詳細定義−［Custom Job］］ダイアログボックスの共通の表示項目

共通する表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，定義するカスタムジョブによって異なります。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

カスタムジョブを実行させたい実行エージェント名，または実行エージェントグループ名を255バイト以内の文字列で指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

この項目は，次のどちらかに該当する場合，テキストボックスで表示されます。

JP1/AJS - Viewまたは接続先のJP1/AJS - Managerのバージョンが09-50より前

リモートジョブネット配下のユニットの定義

上記以外の場合，コンボボックスで表示され，その中から選択できます。コンボボックスに直接入力することもできます。コンボボックスに表示されるリストの内容は，実行エージェントプロファイルの有効／無効，および実行エージェントプロファイルに設定されている内容によって異なります。

実行エージェントプロファイルが無効になっている場合

リストは表示されません。

実行エージェントプロファイルが有効になっている場合

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されている

リストには，指定するジョブに許可する実行エージェントが表示されます。

指定するジョブが実行エージェントプロファイルに設定されていない

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていれば，上位ユニットに許可する実行エージェントがリストに表示されます。

上位ユニットが実行エージェントプロファイルに設定されていなければ，リストは表示されません。

実行エージェントについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.1.1 実行エージェント」を参照してください。

注意事項

Excelのセルをコピーして貼り付けると，入力した文字の最後に半角スペースが挿入される場合があります。半角スペースが挿入された場合，削除してください。

(2)　［定義］タブ

標準カスタムジョブの［詳細定義−［Custom Job］］ダイアログボックスの［定義］タブ（PCジョブ用）を次の図に示します。カスタムPCジョブの［詳細定義−［Custom Job］］ダイアログボックスの［定義］タブの表示項目は，［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスと同じです。詳細については，「12.4.7 ［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックス」を参照してください。

UNIXジョブ用の［定義］タブの表示項目は，［詳細定義−［UNIX Job］］ダイアログボックスと同じです。詳細については，「12.4.6 ［詳細定義−［UNIX Job］］ダイアログボックス」を参照してください。

図12‒189　［詳細定義−［Custom Job］］ダイアログボックスの［定義］タブ（PCジョブ用）

表示項目について説明します。

［実行優先順位］

ジョブの実行優先順位を選択します。指定できる値は，［なし］，および［1］〜［5］です。優先度が最も高いのは，［5］です。デフォルトは［なし］です。

［なし］の場合は上位ジョブネットの定義に依存します。［なし］が指定され，最上位までのすべてのジョブネットに［なし］が指定されていた場合，環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYの設定値が仮定されます。環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYの設定も省略している場合は，［1］が仮定されます。環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2(108) DEFAULTPRIORITY」を参照してください。

［標準出力ファイル名］

ジョブを実行するときに使う標準出力ファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名はフルパスで指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降の場合は，マクロ変数および「$JP1AJS2_JPQSTDOUTTEMP$」を使用できます。「$JP1AJS2_JPQSTDOUTTEMP$」を指定した場合，標準出力ファイルは一時ファイルに出力されます。デフォルトは空白です。

［標準エラー出力ファイル名］

ジョブを実行するときに使う標準エラー出力ファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名はフルパスで指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

［終了判定］

終了判定の条件を選択します。

［判定結果］

［判定結果］で選択した終了判定の条件によって，表示項目が異なります。デフォルトは［しきい値による判定］です。［判定結果］の下には［警告しきい値］と［異常しきい値］の項目が表示されています。選択できる終了判定の条件を次に示します。

［常に正常］

カスタムジョブを常に正常終了します。［警告しきい値］と［異常しきい値］の項目は，指定できません。

［常に異常］

カスタムジョブを常に異常終了します。［警告しきい値］と［異常しきい値］の項目は，指定できません。

［ファイルが存在すれば正常］

［ファイル名］で指定したファイルがあれば，カスタムジョブを正常終了します。［判定結果］の下の項目は，［ファイル名］に変更されます。任意のファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

［ファイルが更新されれば正常］

［ファイル名］で指定したファイルが更新されれば，カスタムジョブを正常終了します。［判定結果］の下の項目は，［ファイル名］に変更されます。任意のファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

ファイルの更新有無の判定には，ファイルの更新時刻が使用されます。UNIXで実行した場合，ファイルの更新有無は秒単位で判定されるため，ファイルの更新間隔が1秒以内のときは，ファイルは更新されていないと見なされてジョブが異常終了することがあります。

［しきい値による判定］

正常終了と警告終了の判定基準とする値，または正常終了と異常終了の判定基準とする値を，定義します。［警告しきい値］と［異常しきい値］の指定できる値は，0〜2,147,483,647です。デフォルトは，［警告しきい値］が空白で，［異常しきい値］が0です。

デフォルトの場合は，終了コードが0以外のときに異常終了となります。［警告しきい値］を設定した場合は，終了コードが0から設定した値までを正常終了とします。終了コードが［警告しきい値］より大きい場合に警告終了となります。また，［異常しきい値］を設定した場合は0から［異常しきい値］までが正常終了となります。終了コードが-1以下または［異常しきい値］より大きい場合に異常終了となります。［警告しきい値］と［異常しきい値］の両方を指定した場合は，終了コードが0から［警告しきい値］までが正常終了，［警告しきい値］より大きく［異常しきい値］までが警告終了，-1以下または［異常しきい値］より大きい場合が異常終了となります。

UNIXで実行した場合，終了コードは0〜255の値となり，負の値はありません。

実行したプログラムが負の値で終了した場合，終了コードは，256 + （exitコード）と扱われます（例えば，-1でexitした場合は，256 - 1 = 255と扱われます）。

［異常終了時リトライ］

実行したプログラムがエラーになった場合，リトライ実行するかどうかを選択します。

次の条件をすべて満たす場合に指定できます。

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00以降である

接続先のJP1/AJS3 - Managerのデータベース構成が標準構成である

［判定結果］で［しきい値による判定］を選択している

指定できる種類は，［しない］または［する］です。デフォルトは［しない］です。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

［終了コード］

［異常終了時リトライ］で［する］を選択した場合，リトライ実行するジョブの終了コードを指定します。

下限値

リトライ実行する場合に，終了コードの下限値を指定します。終了コードがここで指定した値以上の場合，リトライが実行されます。

指定できる値は，1〜4,294,967,295です。デフォルトは空白です。この項目を省略した場合，「［異常終了しきい値］に指定した値 + 1」が仮定されます。

上限値

リトライ実行する場合に，終了コードの上限値を指定します。終了コードがここで指定した値以下の場合，リトライが実行されます。

指定できる値は，1〜4,294,967,295です。デフォルトは空白です。この項目を省略した場合，「4,294,967,295」が仮定されます。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

［最大リトライ回数］

［異常終了時リトライ］で［する］を選択した場合，リトライ実行する最大回数を指定します。指定できる値は，1〜12です。デフォルトは「1」です。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

［リトライ間隔］

［異常終了時リトライ］で［する］を選択した場合，ジョブの実行したプログラムがエラーになってからリトライ実行を開始するまでの間隔を指定します。指定できる値は，1〜10（単位：分）です。デフォルトは「1」です。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

［実行時のユーザー］

ジョブを実行するJP1/AJS3 - AgentのOSのユーザー名を63バイト以内の文字列で指定します。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降の場合は，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

このユーザーは，［実行ユーザー種別］の［登録ユーザー］，または［所有ユーザー］にマッピングしておく必要があります。ただし，上位ユニットに対して実行ユーザー固定機能を設定している場合は，［実行ユーザー種別］の指定に関係なく，固定されているユーザーにマッピングしておく必要があります。

また，この項目の指定を省略した場合，ユーザーマッピングのプライマリーユーザーで実行します。ユーザーマッピングについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザー管理機能の設定の章を参照してください。

［詳細情報の設定］

［詳細］ボタンをクリックすると，連携するプログラムの定義画面が表示されます。表示される定義画面の表示項目については，連携するプログラムのマニュアルを参照してください。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［Custom Job］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒190　［詳細定義−［Custom Job］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

［打ち切り時間指定］

ジョブの実行を打ち切る時間を指定するかどうかを選択します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［打ち切り時間］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間を分で指定します。指定できる値は，1〜1,440です。デフォルトは空白です。

［終了遅延監視］

実行所要時間によるジョブの終了遅延監視をするかどうかを指定します。ジョブの終了遅延を監視する場合は［実行所要時間］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

また，［実行所要時間］をチェックした場合は，ジョブの実行所要時間を1〜1,440の範囲内で指定します（単位：分）。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。実行所要時間によるジョブの終了遅延監視の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　5.1.3 ジョブの実行所要時間による終了遅延監視」を参照してください。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

［実行ユーザー種別］

実行ユーザーの種類を選択します。デフォルトは［登録ユーザー］です。選択できる種類を次に示します。

［登録ユーザー］

ジョブを登録したJP1ユーザーでジョブを実行します。

［所有ユーザー］

ジョブを所有しているJP1ユーザーでジョブを実行します。

ここで指定したユーザーからOSのユーザーに変換されるように，ジョブ実行ホストでユーザーマッピングする必要があります。ただし，上位ユニットに実行ユーザー固定機能を設定している場合は，ここでの指定に関係なく，実行ユーザーはユニット属性プロファイルの設定に従って固定されます。

12.4.41　［詳細定義−［引き継ぎ情報設定ジョブ］］ダイアログボックス

［詳細定義−［引き継ぎ情報設定ジョブ］］ダイアログボックスでは，引き継ぎ情報設定ジョブの詳細を定義します。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒191　［詳細定義−［引き継ぎ情報設定ジョブ］］ダイアログボックスの共通の表示項目

表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは「引き継ぎ情報設定」です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行エージェント］

引き継ぎ情報設定ジョブでは指定できません。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［引き継ぎ情報設定ジョブ］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒192　［詳細定義−［引き継ぎ情報設定ジョブ］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［引き継ぎ情報］

引き継ぎ情報が一覧で表示され，追加，削除，または変更ができます。リストには，引き継ぎ情報を32件まで追加できます。

［正規表現］

正規表現の値が表示されます。

［出力マクロ変数］

マクロ変数名の，先頭から5文字「?AJS2」と末尾1文字「?」を取り除いたものが表示されます。

［追加］ボタン

引き継ぎ情報を追加します。［追加］ボタンをクリックすると，［詳細定義−［引き継ぎ情報設定ジョブ］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックスが表示されます。

［変更］ボタン

引き継ぎ情報を変更します。［変更］ボタンをクリックすると，［詳細定義−［引き継ぎ情報設定ジョブ］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックスが表示されます。

［コピー］ボタン

選択した引き継ぎ情報のコピーを作成します。選択した引き継ぎ情報を参考にして，新規に引き継ぎ情報を作成したいときに，引き継ぎ情報をコピーします。［コピー］ボタンをクリックすると，［詳細定義−［引き継ぎ情報設定ジョブ］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックスが表示されます。

［削除］ボタン

選択した引き継ぎ情報を削除します。

［終了判定］

終了判定の条件を指定します。

［判定結果］

「しきい値による判定」が表示されます。引き継ぎ情報設定ジョブの終了判定の条件として使用できるのは，しきい値による判定だけです。

［警告しきい値］

正常終了と警告終了の判定基準とする値を定義します。指定できる値は，0〜2,147,483,647です。デフォルトは空白です。

［異常しきい値］

正常終了と異常終了の判定基準とする値を定義します。指定できる値は，0〜2,147,483,647です。デフォルトは0です。

デフォルトの場合は，終了コードが0以外のときに異常終了となります。［警告しきい値］を設定した場合は，終了コードが0から設定した値までを正常終了とします。終了コードが［警告しきい値］より大きい場合に警告終了となります。また，［異常しきい値］を設定した場合は0から［異常しきい値］までが正常終了となります。終了コードが-1以下または［異常しきい値］より大きい場合に異常終了となります。［警告しきい値］と［異常しきい値］の両方を指定した場合は，終了コードが0から［警告しきい値］までが正常終了，［警告しきい値］より大きく［異常しきい値］までが警告終了，-1以下または［異常しきい値］より大きい場合が異常終了となります。

UNIXで実行した場合，終了コードは0〜255の値となり，負の値はありません。

実行したプログラムが負の値で終了した場合，終了コードは，256 + （exitコード）と扱われます（例えば，-1でexitした場合は，256 - 1 = 255と扱われます）。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［引き継ぎ情報設定ジョブ］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒193　［詳細定義−［引き継ぎ情報設定ジョブ］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

［打ち切り時間指定］

ジョブの実行を打ち切る時間を指定するかどうかを選択します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［打ち切り時間］

［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間を分で指定します。指定できる値は，1〜1,440です。デフォルトは空白です。

［終了遅延監視］

実行所要時間によるジョブの終了遅延監視をするかどうかを指定します。ジョブの終了遅延を監視する場合は［実行所要時間］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

また，［実行所要時間］をチェックした場合は，ジョブの実行所要時間を1〜1,440の範囲内で指定します（単位：分）。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。実行所要時間によるジョブの終了遅延監視の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　5.1.3 ジョブの実行所要時間による終了遅延監視」を参照してください。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

［実行ユーザー種別］

実行ユーザーの種類を選択します。デフォルトは［登録ユーザー］です。選択できる種類を次に示します。

［登録ユーザー］

ジョブを登録したJP1ユーザーでジョブを実行します。

［所有ユーザー］

ジョブを所有しているJP1ユーザーでジョブを実行します。

ここで指定したユーザーからOSのユーザーに変換されるように，ジョブ実行ホストでユーザーマッピングする必要があります。

なお，上位ユニットに実行ユーザー固定機能を設定している場合，実行ユーザーは，ここでの指定に関係なく，ユニット属性プロファイルの設定に従って固定されます。

12.4.42　［詳細定義−［引き継ぎ情報設定ジョブ］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックス

［詳細定義−［引き継ぎ情報設定ジョブ］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックスでは，後続のジョブまたはジョブネットに引き継ぐ情報を登録または変更します。

［詳細定義−［引き継ぎ情報設定ジョブ］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒194　［詳細定義−［引き継ぎ情報設定ジョブ］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［正規表現］

先行ジョブの標準出力ファイルから情報を切り出すための正規表現を，64バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［出力マクロ変数］

マクロ変数名から先頭5文字「?AJS2」と末尾1文字「?」を除いたものを，58バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，A〜Z（大文字の英字），0〜9（アラビア数字），または「.（ピリオド）」です。

12.4.43　［詳細定義−［オペレーションジョブ］］ダイアログボックス

［詳細定義−［オペレーションジョブ］］ダイアログボックスでは，オペレーションジョブの詳細を定義します。

このダイアログボックスには，共通する表示項目と次のタブがあります。

［定義］タブ

［属性］タブ

(1)　共通する表示項目

共通する表示項目を次の図に示します。

図12‒195　［詳細定義−［オペレーションジョブ］］ダイアログボックスの共通の表示項目

表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは「オペレーションジョブ」です。

［コメント］

ユニットのコメントを80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

［実行ホスト］

オペレーションジョブを実行させたいオペレーションジョブ実行ホスト名を，255バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

なお，実行ホストが空白の場合は，自ホストで実行します。

JP1/AJS3 - Managerホストと実行ホストで文字コードが異なる場合は，文字コードを変換します。ホスト間の文字コード変換は，JP1/Baseに設定されている文字コードを使用します。

(2)　［定義］タブ

［詳細定義−［オペレーションジョブ］］ダイアログボックスの［定義］タブを次の図に示します。

図12‒196　［詳細定義−［オペレーションジョブ］］ダイアログボックスの［定義］タブ

表示項目について説明します。

［実行優先順位］

オペレーションジョブでは，この項目は指定できません。

［標準出力ファイル名］

ジョブを実行するときに使うオペレーションジョブ実行ホスト上の標準出力ファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名は，絶対パスで指定します。デフォルトは空白です。また，標準出力ファイルは常に上書きされます。

［標準エラー出力ファイル名］

ジョブを実行するときに使うオペレーションジョブ実行ホスト上の標準エラー出力ファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。ファイル名は，絶対パスで指定します。デフォルトは空白です。また，標準エラー出力ファイルは常に上書きされます。

［終了判定］

終了判定の条件を選択します。

［判定結果］

［判定結果］で選択した終了判定の条件によって，表示項目が異なります。デフォルトは［しきい値による判定］です。［判定結果］の下には［警告しきい値］と［異常しきい値］の項目が表示されています。選択できる終了判定の条件を次に示します。

［常に正常］

オペレーションジョブを常に正常終了します。［警告しきい値］と［異常しきい値］の項目は，指定できません。

［常に異常］

オペレーションジョブを常に異常終了します。［警告しきい値］と［異常しきい値］の項目は，指定できません。

［しきい値による判定］

正常終了と警告終了の判定基準とする値，または正常終了と異常終了の判定基準とする値を，定義します。［警告しきい値］と［異常しきい値］に指定できる値は，0〜2,147,483,647です。デフォルトは，［警告しきい値］が空白で，［異常しきい値］が0です。

デフォルトの場合は，終了コードが0以外のときに異常終了となります。［警告しきい値］を設定した場合は，終了コードが0から設定した値までを正常終了とします。終了コードが［警告しきい値］より大きい場合に警告終了となります。また，［異常しきい値］を設定した場合は0から［異常しきい値］までが正常終了となります。終了コードが-1以下または［異常しきい値］より大きい場合に異常終了となります。［警告しきい値］と［異常しきい値］の両方を指定した場合は，終了コードが0から［警告しきい値］までが正常終了，［警告しきい値］より大きく［異常しきい値］までが警告終了，-1以下または［異常しきい値］より大きい場合が異常終了となります。

なお，UNIXで実行した場合，終了コードは0〜255の値となり，負の値はありません。実行したプログラムが負の値で終了した場合，終了コードは256 + (exitコード)と扱われます（例えば，-1でexitした場合は，256 - 1 = 255と扱われます）。

しきい値と終了状態の関係を次の図に示します。

図12‒197　しきい値と終了状態の関係

戻り値は符号なしの整数値として判定されます。例えば「-1」は，Windowsでは「4,294,967,295」，UNIXでは「255」として扱われます。

なお，ジョブが異常終了した場合，後続のジョブやジョブネットは実行されません。

［異常終了時リトライ］

実行したプログラムがエラーになった場合，リトライ実行するかどうかを選択します。

次の条件をすべて満たす場合に指定できます。

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00以降である

接続先のJP1/AJS3 - Managerのデータベース構成が標準構成である

［判定結果］で［しきい値による判定］を選択している

指定できる種類は，［しない］または［する］です。デフォルトは［しない］です。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

［終了コード］

［異常終了時リトライ］で［する］を選択した場合，リトライ実行するジョブの終了コードを指定します。

下限値

リトライ実行する場合に，終了コードの下限値を指定します。終了コードがここで指定した値以上の場合，リトライが実行されます。

指定できる値は，1〜4,294,967,295です。デフォルトは空白です。この項目を省略した場合，「［異常終了しきい値］に指定した値 + 1」が仮定されます。

上限値

リトライ実行する場合に，終了コードの上限値を指定します。終了コードがここで指定した値以下の場合，リトライが実行されます。

指定できる値は，1〜4,294,967,295です。デフォルトは空白です。この項目を省略した場合，「4,294,967,295」が仮定されます。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

［最大リトライ回数］

［異常終了時リトライ］で［する］を選択した場合，リトライ実行する最大回数を指定します。指定できる値は，1〜12です。デフォルトは「1」です。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

［リトライ間隔］

［異常終了時リトライ］で［する］を選択した場合，ジョブの実行したプログラムがエラーになってからリトライ実行を開始するまでの間隔を指定します。指定できる値は，1〜10（単位：分）です。デフォルトは「1」です。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

［実行時のユーザー］

オペレーションジョブでは，この項目は指定できません。

［詳細情報の設定］

［詳細］ボタンをクリックすると，［オペレーションジョブ定義］ダイアログボックスが表示されます。

(3)　［属性］タブ

［詳細定義−［オペレーションジョブ］］ダイアログボックスの［属性］タブを次の図に示します。

図12‒198　［詳細定義−［オペレーションジョブ］］ダイアログボックスの［属性］タブ

表示項目について説明します。

［保留］

ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。指定できる種類は，［しない］と［する］です。デフォルトは［しない］です。

［種別］

ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。指定できる種類は，［通常］と［リカバリ］です。デフォルトは［通常］です。

［打ち切り時間指定］

オペレーションジョブでは，この項目は指定できません。

［打ち切り時間］

オペレーションジョブでは，この項目は指定できません。

［終了遅延監視］

実行所要時間によるジョブの終了遅延監視をするかどうかを指定します。ジョブの終了遅延を監視する場合は［実行所要時間］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

また，［実行所要時間］をチェックした場合は，ジョブの実行所要時間を1〜1,440の範囲内で指定します（単位：分）。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。なお，実行所要時間によるジョブの終了遅延監視の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　5.1.3 ジョブの実行所要時間による終了遅延監視」を参照してください。

［所有者］

ユニットの所有者を31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，ログインしているJP1ユーザー名です。ただし，上位ユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，デフォルトは，上位ユニットの所有者です。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループ名を63バイト以内の文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。デフォルトは，上位ユニットのJP1資源グループ名です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。

［実行ユーザー種別］

実行ユーザーの種類を選択します。デフォルトは［登録ユーザー］です。選択できる種類を次に示します。

［登録ユーザー］

ジョブを登録したJP1ユーザーでジョブを実行します。

［所有ユーザー］

ジョブを所有しているJP1ユーザーでジョブを実行します。

ここで指定したユーザーからOSのユーザーに変換されるように，オペレーションジョブ実行ホストでユーザーマッピングする必要があります。

なお，上位ユニットに実行ユーザー固定機能を設定している場合，実行ユーザーは，ここでの指定に関係なく，ユニット属性プロファイルの設定に従って固定されます。

(4)　［オペレーションジョブ定義］ダイアログボックス

［オペレーションジョブ定義］ダイアログボックスでは，オペレーションジョブの実行についての詳細を定義します。

［オペレーションジョブ定義］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒199　［オペレーションジョブ定義］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［実行コマンド］

実行したいオペレーションジョブ実行ホスト上の実行コマンド名を511バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

実行コマンド名は，絶対パス，または相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，コマンド実行時の実行ユーザー（OSユーザー）のホームディレクトリ（Windowsの場合は，JP1/Baseのインストール先フォルダ¥COMMAND）からの相対パスとなります。有効となる環境変数PATHは，システム環境変数です。また，マクロ変数を使用できます。実行コマンド名に空白文字が含まれる場合，「"（ダブルクォーテーションマーク）」で実行コマンド名を囲んでください。

［実行コマンド］の指定は必須です。省略して［OK］ボタンをクリックすると，エラーメッセージが出力されます。

［パラメーター］

コマンドパラメーターを1,023バイト以内の文字列で指定します。また，マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

［環境変数］

コマンド実行時は，実行ユーザー（OSユーザー）のローカルログインスクリプトに設定されている環境変数が有効となります。その環境に新たな変数を付け加えてコマンドを実行できます。付け加える環境変数を2,730バイト以内の文字列で指定します。また，定義できる環境変数は10個までです。マクロ変数を使用できます。デフォルトは空白です。

環境変数を定義するときの注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　付録A 環境変数および環境変数ファイルを定義する場合の注意事項」を参照してください。

［環境変数ファイル名］

コマンド実行時は，システム環境変数が有効となります。その環境に新たな変数を付け加えてコマンドを実行できます。付け加える環境変数として，オペレーションジョブ実行ホスト上の環境変数ファイル名を255バイト以内の文字列で指定します。環境変数ファイル名は絶対パスで指定します。環境変数ファイル名に「<」，「>」，「|」，「?」，「*」，「,」，「;」が使用されている場合は，エラーとなります。デフォルトは空白です。

環境変数ファイルは「環境変数名=値」の形式で定義します。また，環境変数を複数指定する場合は，「環境変数名=値」ごとに改行文字で区切ってください。

（例）

環境変数名1=ABCD<改行>

環境変数名2=EFGH<改行>

なお，改行文字を含む環境変数は指定できません。指定する環境変数がシステム環境変数の場合は，環境変数名を「<-」と「->」で囲んで指定してください。

（例）

PATH=D:¥TOOLS;<-PATH->

環境変数を定義するときの注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　付録A 環境変数および環境変数ファイルを定義する場合の注意事項」を参照してください。

［実行時のユーザー］

オペレーションジョブ実行ホスト上でコマンドを実行する際に使用する，OSのユーザー名を63バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

このユーザーは，［実行ユーザー種別］の［登録ユーザー］または［所有ユーザー］にマッピングしておく必要があります。ただし，上位ユニットに対して実行ユーザー固定機能を設定している場合は，［実行ユーザー種別］の指定に関係なく，固定されているユーザーにマッピングしておく必要があります。

また，この項目の指定を省略した場合，ユーザーマッピングのプライマリーユーザーで実行します。マッピングするOSユーザーのホームディレクトリが作成されていない場合は必ず作成してください。ホームディレクトリがない場合，ジョブ実行に失敗します。

Windowsホストで実行するコマンドの場合，有効となるOSユーザーの情報は，指定したOSユーザーの権限となります。また，実行コマンドの中からアクセスするファイルに対しては，指定したOSユーザーでのアクセスとなります。ユーザーマッピングについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の，ユーザー管理機能の設定について説明している章を参照してください。

12.4.44　［ズーム］ダイアログボックス

［ズーム］ダイアログボックスでは，マップエリアの表示倍率を指定します。［ズーム］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒200　［ズーム］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［倍率］

マップエリアの表示拡大率をパーセント単位で設定します。指定できる値は，20〜200です。スピンボタンを使用すると，10パーセントごとに設定できます。デフォルトは100です。

12.4.45　［壁紙の設定］ダイアログボックス

［壁紙の設定］ダイアログボックスでは，［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，および［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアの壁紙となる画像ファイルをユニットごとに設定します。［壁紙の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒201　［壁紙の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

ツリーエリア

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，または［ジョブネットモニタ］ウィンドウのツリーエリアで選択したジョブネットが定義されているスケジューラーサービスと，その下位のユニットが階層表示されます。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，または［ジョブネットモニタ］ウィンドウで選択したジョブネットが選択された状態で表示されます。

［上位の階層に依存する］

選択したユニットの上位ユニットに壁紙が設定されている場合，同じ画像ファイルを壁紙として設定するかどうかを指定します。別の画像ファイルを設定する場合は，チェックを外してください。デフォルトは，スケジューラーサービスを選択した場合はチェックなし，スケジューラーサービス以外のユニットを選択した場合はチェックありです。

［ファイル名］

選択したユニットに設定する画像ファイルの絶対パスを指定します。255バイト以内の文字列で指定できます。入力できる文字種の制限はありません。拡張子が「.gif」，「.jpg」であるファイルだけ指定できます。［上位の階層に依存する］がチェックされていない場合だけ指定できます。チェックされている場合は，上位ユニットに設定されている画像ファイルの絶対パスが表示され，変更はできません。

なお，［...］ボタンをクリックすると［ファイルの選択］ダイアログボックスが表示されます。［ファイルの選択］ダイアログボックスから画像ファイルを選択すると，［ファイル名］に絶対パスが表示されます。

プレビューエリア

［ファイル名］に指定された画像ファイルの確認表示のためのエリアです。［プレビュー］ボタンをクリックすると表示されます。画像ファイルのサイズがプレビューエリアよりも大きい場合，エリアのサイズに合わせて縮小表示されます。

［プレビュー］ボタン

［上位の階層に依存する］がチェックされていない場合だけ選択できます。［プレビュー］ボタンをクリックすると，［ファイル名］に指定されている画像ファイルがプレビューエリアに表示されます。

［設定］ボタン

ダイアログボックス表示項目の指定内容を設定します。設定された内容は，さらに［OK］ボタンをクリックすることで確定されます。

［クリア］ボタン

［ファイル名］に指定されている内容，およびプレビューエリアに表示されている内容を消去します。［上位の階層に依存する］がチェックされていない場合だけ選択できます。

［最適化］ボタン

ユニットの定義情報と画像ファイルの整合性をチェックし，必要のない情報を壁紙の設定から削除します。

注意事項

壁紙の設定内容は，JP1/AJS3 - Viewを起動しているホストごと，JP1ユーザーごと，かつ接続先ホストごとに管理されます。接続先ホストについては，同じ接続先ホストでも，ログイン時に［接続先ホスト］をホスト名で指定した場合とIPアドレスで指定した場合とでは，それぞれ別の設定として管理されます。

拡張子が「.gif」および「.jpg」以外のファイルは，指定できません。

［ファイル名］を空白のまま設定した場合，［プレビューエリア］および［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアには何も表示されません。半角スペースについても同様です。

設定した画像ファイルの大きさが［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアより大きい場合，縮小表示されないため，画像の一部が表示されないことがあります。

上位ユニットの壁紙を変更した場合，［上位の階層に依存する］がチェックされている下位ユニットの壁紙についても変更されます。

ユニットに関係なく，［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアに共通の壁紙画像を設定する場合は，「11.5.6 マップエリアの背景イメージを変更する」を参照してください。

カスタマイズによる壁紙の設定と［壁紙の設定］ダイアログボックスによる壁紙の設定が混在する場合は，［壁紙の設定］ダイアログボックスの設定が優先的に表示されます。

マップエリアの背景を変更すると，システムのリソース不足や性能低下などが発生することがあります。

補足事項

［ファイル名］に，存在しないイメージファイル名を指定して登録しておき，あとから指定したイメージファイルを追加できます。ただし，［プレビュー］ボタンをクリックした場合は，表示するイメージファイルがないためエラーになります。また，［設定］ボタン，および［OK］ボタンをクリックした場合は，壁紙として設定するかどうかを確認するメッセージダイアログボックスが表示されます。

マネージャージョブグループ，マネージャージョブネットの［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアに壁紙を設定する場合は，参照先ホストのマネージャーに接続して対象のユニットに壁紙を設定してください。

リモートジョブネットの［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアに壁紙を設定する場合は，参照先ホストのマネージャーに接続して対象のユニットに壁紙を設定してください。

一つの接続先ホストに対し，［壁紙の設定］ダイアログボックスで設定できる壁紙は最大10,000件です。

壁紙を設定すると接続先ホストごとに設定ファイルが作成され，ユニットと画像ファイルの関連づけについて定義されます。設定ファイルは，9,999個を超えるとエラーになります。

すでに壁紙の設定ファイルが9,999個ある場合で，さらに新規の接続先ホストに対し壁紙を設定したいときは，接続先ホストと設定ファイル名を関連づけている管理ファイル（wallpaper.conf）を直接編集し，不要な設定ファイルを削除してください。

管理ファイル，および壁紙の設定ファイルは，次のフォルダまたはディレクトリに保存されています。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥JP1ユーザー名¥MapBackGround

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

管理ファイルの直接編集の手順を次に示します。

テキスト形式のファイルを編集できるエディタで管理ファイル（wallpaper.conf）を開く。

管理ファイルには，関連づけられた接続先ホストと設定ファイルが「接続先ホスト名（ホスト名またはIPアドレス）＝設定ファイル名（wallpaper#nnnn.conf）」の形式で記述されています（nnnnは0001から9999までの値）。

不要な「接続先ホスト名＝設定ファイル名」の記述を削除する。

管理ファイルを保存する。

管理ファイルは，保存されているフォルダまたはディレクトリ（MapBackGround直下）に，そのままの名称（wallpaper.conf）で保存します。

手順2で削除した設定ファイルを，MapBackGround直下から削除する。

JP1/AJS3 - Viewを再起動する。

12.5　［月間カレンダー編集］ウィンドウ

［月間カレンダー編集］ウィンドウは，ジョブグループのカレンダー情報を月単位で編集するウィンドウです。

［月間カレンダー編集］ウィンドウの表示方法を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）で，［編集］−［カレンダー］を選択する。

［年間カレンダー編集］ウィンドウで，［表示］−［月間カレンダー編集］を選択する。

ここでは，［月間カレンダー編集］ウィンドウの画面構成，メニューコマンド，および画面遷移について説明します。

12.5.1　画面構成

［月間カレンダー編集］ウィンドウを次の図に示します。

図12‒202　［月間カレンダー編集］ウィンドウ

表示項目について説明します。

(1)　［週間標準値］

週間標準値で曜日をクリックすると，選択した曜日すべてに，休業日，および運用日を定義します。

休業日

曜日の文字の色が赤色で表示されます。カレンダーエリアの日付の背景色は，薄い赤色で表示されます。

運用日

曜日の文字の色が青色で表示されます。カレンダーエリアの日付の背景色は，薄い青色で表示されます。

定義なし

曜日の文字の色が黒色で表示されます。

(2)　前月ボタン

前月のカレンダー情報を表示します。表示できる月の範囲は，1994年1月〜2036年12月です。

(3)　翌月ボタン

翌月のカレンダー情報を表示します。

(4)　カレンダーエリア

カレンダー情報が表示されます。現在の日付の数字の色は，黄色で表示されます。日付，および曜日をクリックすると，休業日，および運用日を定義できます。カレンダーエリアで曜日をクリックすると，その月の曜日だけに，休業日，および運用日を定義します。また，ネストジョブグループの場合，上位ジョブグループのカレンダー情報で運用できます。

定義の内容と表示される色を次に示します。

休業日

日付の背景色が赤色で，日付の数字の色が白色で表示されます。上位ジョブグループの休業日は，橙色で表示されます。

運用日

日付の背景色が青色で，日付の数字の色が白色で表示されます。上位ジョブグループの運用日は，緑色で表示されます。

定義なし

日付の背景色が白色で，日付の数字の色が黒色で表示されます。

週間標準値での定義，カレンダーエリアでの定義，および上位ジョブグループの定義が同時にされた場合の優先順位を次に示します。優先度が最も高いのは，1です。

カレンダーエリアでの定義

週間標準値での定義

上位ジョブグループの定義

週間標準値でカレンダー情報が定義された場合，カレンダーエリアの日付の数字の色は，黒色で表示されます。

12.5.2　メニューコマンド一覧

［月間カレンダー編集］ウィンドウのメニューコマンドの一覧を次の表に示します。

表12‒48　［月間カレンダー編集］ウィンドウのメニューコマンド一覧

メニュー

メニューコマンド

機能

ファイル

保存

定義したカレンダー情報を保存する。

閉じる

［月間カレンダー編集］ウィンドウを閉じる。

表示

最新情報に更新

カレンダーの定義を最新の状態にする。

年間カレンダー編集

［年間カレンダー編集］ウィンドウに切り替える。

ヘルプ

目次

Webブラウザーが起動し，オンラインヘルプの目次を表示する。

バージョン情報

JP1/AJS3 - Viewのバージョン情報を表示する。

12.5.3　［月間カレンダー編集］ウィンドウの画面遷移

［月間カレンダー編集］ウィンドウの画面遷移を次の図に示します。

図12‒203　［月間カレンダー編集］ウィンドウの画面遷移

12.6　［年間カレンダー編集］ウィンドウ

［年間カレンダー編集］ウィンドウは，ジョブグループのカレンダー情報を年単位で編集するウィンドウです。

［年間カレンダー編集］ウィンドウの表示方法を次に示します。

［月間カレンダー編集］ウィンドウで，［表示］−［年間カレンダー編集］を選択する。

ここでは，［年間カレンダー編集］ウィンドウの画面構成，メニューコマンド，および画面遷移について説明します。

12.6.1　画面構成

［年間カレンダー編集］ウィンドウを次の図に示します。

図12‒204　［年間カレンダー編集］ウィンドウ

表示項目について説明します。

(1)　［週間標準値］

週間標準値で曜日をクリックすると，選択した曜日すべてに，休業日，および運用日を定義します。

休業日

曜日の文字の色が赤色で表示されます。カレンダーエリアの日付の背景色は，薄い赤色で表示されます。

運用日

曜日の文字の色が青色で表示されます。カレンダーエリアの日付の背景色は，薄い青色で表示されます。

定義なし

曜日の文字の色が黒色で表示されます。

(2)　前年ボタン

前年のカレンダー情報を表示します。表示できる年の範囲は，1994〜2036年です。

(3)　翌年ボタン

翌年のカレンダー情報を表示します。

(4)　カレンダーエリア

カレンダー情報が表示されます。現在の日付の数字の色は，黄色で表示されます。日付，および曜日をクリックすると，休業日，および運用日を定義できます。カレンダーエリアで曜日をクリックすると，その月の曜日だけに，休業日，および運用日を定義します。また，ネストジョブグループの場合，上位ジョブグループのカレンダー情報で運用できます。

定義の内容と表示される色を次に示します。

休業日

日付の背景色が赤色で，日付の数字の色が白色で表示されます。上位ジョブグループの休業日は，橙色で表示されます。

運用日

日付の背景色が青色で，日付の数字の色が白色で表示されます。上位ジョブグループの運用日は，緑色で表示されます。

定義なし

日付の背景色が白色で，日付の数字の色が黒色で表示されます。

週間標準値での定義，カレンダーエリアでの定義，および上位ジョブグループの定義が同時にされた場合の優先順位を次に示します。優先度が最も高いのは，1です。

カレンダーエリアでの定義

週間標準値での定義

上位ジョブグループの定義

週間標準値でカレンダー情報が定義された場合，カレンダーエリアの日付の数字の色は，黒色で表示されます。

12.6.2　メニューコマンド一覧

［年間カレンダー編集］ウィンドウのメニューコマンドの一覧を次の表に示します。

表12‒49　［年間カレンダー編集］ウィンドウのメニューコマンド一覧

メニュー

メニューコマンド

機能

ファイル

保存

定義したカレンダー情報を保存する。

閉じる

［年間カレンダー編集］ウィンドウを閉じる。

表示

最新情報に更新

カレンダーの定義を最新の状態にする。

月間カレンダー編集

［月間カレンダー編集］ウィンドウに切り替える。

ヘルプ

目次

Webブラウザーが起動し，オンラインヘルプの目次を表示する。

バージョン情報

JP1/AJS3 - Viewのバージョン情報を表示する。

12.6.3　［年間カレンダー編集］ウィンドウの画面遷移

［年間カレンダー編集］ウィンドウの画面遷移を次の図に示します。

図12‒205　［年間カレンダー編集］ウィンドウの画面遷移

12.7　［デイリースケジュール］ウィンドウ

［デイリースケジュール］ウィンドウは，ジョブネットの実行スケジュールを日単位で表示・編集するウィンドウです。［デイリースケジュール］ウィンドウには，階層表示と全ジョブ表示の2種類があります。階層表示は，ツリーエリアにジョブネット，またはジョブを表示します。全ジョブ表示は，ツリーエリアにジョブグループ，またはジョブネットのすべてのジョブを表示します。

［デイリースケジュール］ウィンドウの表示方法を次に示します。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウの表示方法

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）で，［表示］−［デイリースケジュール］−［階層表示］を選択する。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）で，［表示］−［デイリースケジュール］−［階層表示］を選択する。

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウで，［表示］−［デイリースケジュール］−［階層表示］を選択する。

［マンスリースケジュール］ウィンドウで，［表示］−［デイリースケジュール］−［階層表示］を選択する。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウで，［表示］−［デイリースケジュール］−［階層表示］を選択する。

［検索］ウィンドウで，［表示］−［デイリースケジュール］−［階層表示］を選択する。

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウで，［表示］−［デイリースケジュール］−［階層表示］−［待ち合わせ条件付きユニット］または［待ち合わせ対象ユニット］を選択する。

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウの表示方法

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）で，［表示］−［デイリースケジュール］−［全ジョブ表示］を選択する。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）で，［表示］−［デイリースケジュール］−［全ジョブ表示］を選択する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウで，［表示］−［デイリースケジュール］−［全ジョブ表示］を選択する。

［マンスリースケジュール］ウィンドウで，［表示］−［デイリースケジュール］−［全ジョブ表示］を選択する。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウで，［表示］−［デイリースケジュール］−［全ジョブ表示］を選択する。

［検索］ウィンドウで，［表示］−［デイリースケジュール］−［全ジョブ表示］を選択する。

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウで，［表示］−［デイリースケジュール］−［全ジョブ表示］−［待ち合わせ条件付きユニット］または［待ち合わせ対象ユニット］を選択する。

ここでは，［デイリースケジュール］ウィンドウの画面構成，メニューコマンド，画面遷移，および表示されるダイアログボックスについて説明します。

12.7.1　画面構成

［デイリースケジュール］ウィンドウには次の2種類があります。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウ

それぞれのウィンドウの表示項目について説明します。

(1)　［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウを次の図に示します。

図12‒206　［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ

表示項目について説明します。

(a)　ツリーエリア

ルートジョブネットの下のジョブネット，またはジョブがツリー構造で表示されます。リモートジョブネットより下のユニットは表示されません。また，マネージャージョブネットは表示されません。

リリース先ジョブネットの場合，ジョブネットはリリース登録した定義ごとに「ルートジョブネット名(リリースID)」の形式で表示されます。ただし，リリースIDが「AJS_AUTO」の場合，リリースIDは表示されません。

ユニット名は，［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブで指定した表示順序で表示されます。

また，［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブでは，表示期間にスケジュール情報がないルートジョブネットを表示するかどうかについても設定できます。詳細については，「12.3.42 ［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。

(b)　表示日変更ボタン

現在表示しているスケジュール情報の日付を変更するボタンです。表示日変更ボタンには，次の種類があります。

前日ボタン

前日のスケジュールを表示します。

当日ボタン

当日のスケジュールを表示します。

翌日ボタン

翌日のスケジュールを表示します。

注意事項

接続先JP1/AJS2 - Managerのバージョンが08-50以前，または接続先JP1/AJS3 - ManagerのスケジューラーデータベースがISAMの場合は，不活性となり操作できません。

(c)　キャンセルボタン

表示更新処理を中止するボタンです。通常は不活性です。スケジュールを取得している間だけ活性に変わり，キャンセルできます。

注意事項

接続先JP1/AJS2 - Managerのバージョンが08-50以前，または接続先JP1/AJS3 - ManagerのスケジューラーデータベースがISAMの場合は，不活性となり操作できません。

(d)　日時エリア

上段に日付，下段に時間が表示されます。また，選択枠が表示されます。

時間は，［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブで選択した表示時間で表示されます。詳細については，「12.3.42 ［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。

表示時間が24時間の場合

表示日の基準時刻の分が0分の場合，基準時刻から24時間を表示します。表示日の基準時刻の分が0分以外の場合，基準時刻から25時間を表示します。

表示時間が48時間の場合

表示日の基準時刻の分が0分の場合，基準時刻から48時間を表示します。表示日の基準時刻の分が0分以外の場合，基準時刻から49時間を表示します。

(e)　スケジュールエリア

実行スケジュールを示す四角と選択枠が表示されます。四角の両端は，開始時間と終了時間，また，実行されていない場合は，予定の時間を示しています。

遅延が発生した場合，四角の上下の線が太く表示されます。

スケジュールエリアの背景色は，灰色が過去を，白が現在，および未来を表しています。

四角の表示色は，ジョブ，またはジョブネットの実行状態を表しています。四角の表示色とジョブ，またはジョブネットの実行状態を次の表に示します。

表12‒50　四角の表示色とジョブ，またはジョブネットの実行状態

項番

実行状態

表示色

1

未登録

指定なし

2

開始時刻待ち

空色

3

先行終了待ち

空色

4

保留中

黄色

5

実行待ち

空色

6

未計画

灰色

7

キューイング

空色

8

実行中

緑

9

警告検出実行中

赤

10

異常検出実行中

赤

11

正常終了

薄い緑

12

警告検出終了

薄い赤

13

異常検出終了

薄い赤

14

計画未実行

灰色

15

中断

薄い赤

16

強制終了

薄い赤

17

順序不正

薄い赤

18

繰り越し未実行（実行予定なし）

灰色

19

繰り越し未実行（実行予定あり）

灰色

20

起動失敗

薄い赤

21

終了状態不明

薄い赤

22

閉塞

茶色

23

監視中

緑

24

起動条件待ち

空色

25

監視未起動終了

灰色

26

監視正常終了

薄い緑

27

監視打ち切り終了

薄い赤

28

監視中断

薄い緑

29

正常終了−偽

薄い緑

30

開始遅延

桃色

31

開始遅延（実行中）

濃い桃色

32

終了遅延

橙色

33

終了遅延（実行中）

濃い橙色

また，この四角の表示色は，［環境設定］ダイアログボックスで変更できます。詳細については，「12.3.42 ［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。

なお，リトライ設定がされているジョブの場合，自動リトライが実行されても，通常の実行分とリトライ実行分のスケジュールは区別されません。ジョブの実行開始からリトライ終了までが，同一の四角として表示されます。

(f)　選択枠

実行スケジュールを1時間単位で選択します。選択枠で囲まれるのは，クリック位置の前後30分です。

(g)　実行結果リスト

ツリーエリアと選択枠で選択された実行スケジュールの中で，実行IDがある（［ジョブネットモニタ］ウィンドウが表示できる）ものだけ，一覧で表示されます。リストの中の実行スケジュールをクリックすると，ツリーエリア，およびスケジュールエリアの表示内容が選択されたスケジュール情報に変わります。

なお，リストエリアに表示する項目および表示する順序は変更できます。表示項目の設定方法については，「12.3.46 ［表示項目設定］ダイアログボックス」を参照してください。

表示される項目の横幅のサイズは，ウィンドウを閉じたときまたは表示項目が変更されたときに記憶されます。

［ユニット名］

ユニット名が表示されます。

［開始日時］

実行の開始日時または開始予定日時が表示されます。

［終了日時］

実行の終了日時が表示されます。

［状態］

最新の実行状態が表示されます。

［再実行開始日時］

再実行された日時が表示されます。再実行されていない場合，空白が表示されます。

［登録種別］

計画実行，確定実行または即時実行のどれかが表示されます。

［起動条件］

起動条件が設定されている場合，実行打ち切り回数と実行打ち切り日時が表示されます。設定されていない場合，空白が表示されます。

［処理時間］

実行の開始から終了までに掛かった時間が表示されます。実行中の場合，開始日時からの経過時間が表示されます。また，再実行された場合は，再実行が開始されてからの処理時間が表示されます。

ジョブに自動リトライが設定されている場合，リトライ中の処理時間は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンによって計算方法が異なります。

JP1/AJS3 - View 10-00以降の場合

ジョブの初回実行時刻から現在の時刻までの経過時間が表示されます。

JP1/AJS3 - View 09-50以前の場合

ジョブの状態によって処理時間が異なります。

ジョブが「先行終了待ち」，「保留中」，または「実行待ち」状態のときは，処理時間は表示されません。

ジョブが「実行中」，または「キューイング」状態のときは，ジョブの初回実行時刻から現在の時刻までの経過時間が表示されます。

［開始遅延日時］

開始遅延日時が表示されます。開始遅延監視をしないときは空白が表示されます。

［終了遅延日時］

終了遅延日時が表示されます。終了遅延監視をしないときは，空白が表示されます。

［実行ID］

実行IDが表示されます。

［計画一時変更］

計画一時変更の有無が表示されます。変更がある場合は，その内容（「日時変更」，「実行中止」，「前回実行中止」または「連動一時変更」）が表示されます。

［種別］

ユニットの種別が表示されます。

［コメント］

ユニットの詳細定義ダイアログボックスで定義したコメントが表示されます。

［リトライ状態］

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，標準カスタムジョブ，カスタムPCジョブ，またはカスタムUNIXジョブの場合，次のように表示されます。

リトライ設定をしているとき

リトライ状態（「リトライ待ち」，「リトライ実行中」，または「リトライ終了」）が表示されます。ただし，一度もリトライ実行されていないときは，空白が表示されます。

リトライ設定をしていないとき

空白が表示されます。

次のどれかに該当する場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

上記以外のユニット

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00より前

JP1/AJS3 - Managerのデータベースが互換用ISAM構成

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

［リトライ実行回数］

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，標準カスタムジョブ，カスタムPCジョブ，またはカスタムUNIXジョブの場合，次のように表示されます。

リトライ設定をしているとき

現在のリトライ実行回数が表示されます。一度もリトライ実行されていないときは，「0」が表示されます。

リトライ設定をしていないとき

「0」が表示されます。

次のどれかに該当する場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

上記以外のユニット

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00より前

JP1/AJS3 - Managerのデータベースが互換用ISAM構成

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

(2)　［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウ

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウを次の図に示します。

図12‒207　［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウ

表示項目について説明します。

(a)　ツリーエリア

ジョブグループ，またはジョブネットの下にあるすべてのジョブの中で，表示するスケジュール情報があるジョブだけ表示されます。

リリース先ジョブネット配下の場合，ジョブはリリース登録した定義ごとに「ジョブ名(リリースID)」の形式で表示されます。ただし，リリースIDが「AJS_AUTO」の場合，リリースIDは表示されません。

名称は「ジョブ名：相対パス」の形式で表示されます。起動条件の下のジョブは，表示されません。

ジョブ名は，［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブで指定した表示順序で表示されます。詳細については，「12.3.42 ［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。

(b)　表示日変更ボタン

現在表示しているスケジュール情報の日付を変更するボタンです。表示日変更ボタンには，次の種類があります。

前日ボタン

前日のスケジュールを表示します。

当日ボタン

当日のスケジュールを表示します。

翌日ボタン

翌日のスケジュールを表示します。

注意事項

接続先JP1/AJS2 - Managerのバージョンが08-50以前，または接続先JP1/AJS3 - ManagerのスケジューラーデータベースがISAMの場合は，不活性となり操作できません。

(c)　キャンセルボタン

表示更新処理を中止するボタンです。通常は不活性です。スケジュールを取得している間だけ活性に変わり，キャンセルできます。

注意事項

接続先JP1/AJS2 - Managerのバージョンが08-50以前，または接続先JP1/AJS3 - ManagerのスケジューラーデータベースがISAMの場合は，不活性となり操作できません。

(d)　日時エリア

上段に日付，下段に時間が表示されます。また，選択枠が表示されます。

時間は，［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブで選択した表示時間で表示されます。詳細については，「12.3.42 ［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。

表示時間が24時間の場合

表示日の基準時刻の分が0分の場合，基準時刻から24時間を表示します。表示日の基準時刻の分が0分以外の場合，基準時刻から25時間を表示します。

表示時間が48時間の場合

表示日の基準時刻の分が0分の場合，基準時刻から48時間を表示します。表示日の基準時刻の分が0分以外の場合，基準時刻から49時間を表示します。

(e)　スケジュールエリア

実行スケジュールを示す四角と選択枠が表示されます。四角の両端は，開始時間と終了時間，また，実行されていない場合は，予定の時間を示しています。

遅延が発生した場合，四角の上下の線が太く表示されます。

スケジュールエリアの背景色は，灰色が過去を，白が現在，および未来を表しています。

四角の表示色は，ジョブの実行状態を表しています。四角の表示色とジョブの実行状態については，表12-50を参照してください。

また，この四角の表示色は，［環境設定］ダイアログボックスで変更できます。詳細については，「12.3.42 ［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。

なお，リトライ設定がされているジョブの場合，自動リトライが実行されても，通常の実行分とリトライ実行分のスケジュールは区別されません。ジョブの実行開始からリトライ終了までが，同一の四角として表示されます。

(f)　選択枠

実行スケジュールを1時間単位で選択します。選択枠で囲まれるのは，クリック位置の前後30分です。

(g)　実行結果リスト

ツリーエリアと選択枠で選択された実行スケジュールの中で，実行IDがある（［ジョブネットモニタ］ウィンドウが表示できる）ものだけ，一覧で表示されます。リストの中の実行スケジュールをクリックすると，ツリーエリア，およびスケジュールエリアの表示内容が選択されたスケジュール情報に変わります。なお，表示される項目については，「12.7.1(1) ［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ」の実行結果リストの説明を参照してください。

12.7.2　メニューコマンド一覧

［デイリースケジュール］ウィンドウのメニューコマンドの一覧を次の表に示します。

表12‒51　［デイリースケジュール］ウィンドウのメニューコマンド一覧

メニュー

メニューコマンド

機能

表示される

ダイアログボックス

ファイル

閉じる

［デイリースケジュール］ウィンドウを閉じる。

−

編集

ジョブネットエディタ

［ジョブネットエディタ］ウィンドウを表示する。

−

スケジュール※1

ジョブネットのスケジュールを編集する。

ジョブネットが選択されている場合に，［スケジュールの設定］ダイアログボックスを表示する。

［スケジュールの設定］ダイアログボックスの［追加］ボタン，［変更］ボタン，または［コピー］ボタンをクリックすると，［スケジュールルール］ダイアログボックスを表示する。

［スケジュールルール］ダイアログボックスの［繰り返し］ボタンをクリックすると，［スケジュールルールの繰り返し設定］ダイアログボックスを表示する。

スケジュールの設定

スケジュールルール

スケジュールルールの繰り返し設定

操作※2

実行登録※3

ツリーエリアで選択されているジョブネットを実行登録する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウの場合だけ表示される。

実行登録

引き継ぎ情報

引き継ぎ情報の登録

変数使用状況

登録解除※3

ツリーエリアで選択されているジョブネットの実行登録について，期間を指定して解除する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウの場合だけ表示される。

登録解除

追加※4

ルートジョブネットの場合，選択した日時に確定実行予定を追加する。

ネストジョブネットおよびジョブの場合，実行されない予定を追加する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウの場合だけ，表示される。

追加

引き継ぎ情報

引き継ぎ情報の登録

変数使用状況

計画一時変更−日時変更

選択したジョブネットの開始予定日時を変更する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウの場合だけ，表示される。

日時変更

計画一時変更−即時実行

計画実行スケジュールの次回実行予定，または確定実行スケジュールの実行予定を早めて実行する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウの場合だけ，表示される。

即時実行

計画一時変更−実行中止

計画実行スケジュールの次回実行予定，または確定実行スケジュールの実行予定を中止する。

−

計画一時変更−変更解除

計画実行スケジュールの次回実行予定，確定実行スケジュールの日時変更，または実行中止を解除する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウの場合だけ，表示される。

−

保留属性変更−保留属性設定

選択したスケジュールに保留属性を設定する。

−

保留属性変更−保留解除

スケジュールに設定した保留属性を解除する。

−

遅延監視変更

ジョブネットの遅延監視方法を変更する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウの場合だけ，表示される。

遅延監視一時変更

優先順位変更

ジョブネットの優先順位を変更する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウの場合だけ，表示される。

優先順位一時変更

中断

ジョブネットの実行を中断する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウの場合だけ，表示される。

−

強制終了

ルートジョブネット，またはジョブの実行を強制的に終了する。

−

再実行

ジョブネット，またはジョブを再実行する。

再実行

ジョブ状態変更

ジョブの状態と終了コードを変更する。

ジョブ状態変更

実行順序制御方式の一時変更−同期

接続先のジョブネットの実行順序制御方式を［同期］に一時変更する。この操作は，接続先のジョブネットの世代に対して実行できる。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウの場合だけ，表示される。

−

実行順序制御方式の一時変更−非同期

接続先のジョブネットの実行順序制御方式を［非同期］に一時変更する。この操作は，接続先のジョブネットの世代に対して実行できる。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウの場合だけ，表示される。

−

表示

詳細情報

ジョブネット，またはジョブの詳細スケジュール情報を表示する。

詳細スケジュール

サイズ変更

日付エリアとスケジュールエリアの表示サイズと表示時間を変更する。

サイズ変更

表示日変更−翌日※5

翌日のスケジュール情報を表示する。

−

表示日変更−当日※5

当日のスケジュール情報を表示する。

−

表示日変更−前日※5

前日のスケジュール情報を表示する。

−

表示日変更−指定日※5

指定した日のスケジュール情報を表示する。

表示日変更

キャンセル※6

スケジュール情報の表示更新処理を中止する。

−

表示順序−名称

ユニット名を基準にして，ツリーエリアのユニット名を昇順で表示する。

−

表示順序−実行時刻

画面に表示されている最も古い実行開始日時を基準にして，ツリーエリアのユニット名を昇順で表示する。

−

デイリースケジュール−全ジョブ表示，または階層表示

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウ，または［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウを表示する。

−

マンスリースケジュール

［マンスリースケジュール］ウィンドウを表示する。

−

ジョブネットモニタ

実行結果リストで選択されたジョブネット，またはジョブを［ジョブネットモニタ］ウィンドウで表示する。

−

接続先のジョブネット−デイリースケジュール（階層表示）※7

接続先のジョブネットを，［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウで表示する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウの場合だけ，表示される。

−

接続先のジョブネット−デイリースケジュール（全ジョブ表示）※7

接続先のジョブネットを，［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウで表示する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウの場合だけ，表示される。

−

接続先のジョブネット−マンスリースケジュール※7

接続先のジョブネットを，［マンスリースケジュール］ウィンドウで表示する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウの場合だけ，表示される。

−

接続先のジョブネット−ジョブネットモニタ※7

接続先のジョブネットを，［ジョブネットモニタ］ウィンドウで表示する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウの場合だけ，表示される。

−

一時変更情報の一覧

一時変更の操作情報を確認する［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスを表示する。

［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスから任意の一時変更情報を選択し，再操作する。

一時変更情報の一覧

一時変更の再操作処理結果

引き継ぎ結果

ユニットが定義項目内で使用しているマクロ変数の解決結果を表示する。

引き継ぎ結果

待ち合わせ条件の状態一覧

選択した待ち合わせ条件付きユニットの待ち合わせ条件の状態を確認する［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウを表示する。

−

リストフィルタ

リストフィルター機能の有効・無効を設定する。

−

最新情報に更新

スケジュールエリア，および実行結果リストの情報を最新の状態にする。

−

オプション

環境設定

JP1/AJS3 - Viewの動作環境を設定する。

環境設定

機能メニューの設定

表示色の選択

表示色の作成／表示色の変更

表示項目設定

ウィンドウのリストエリアに表示する項目を設定する。

表示項目設定

更新間隔の設定

スケジュールエリアと実行結果リストの情報を更新する時間間隔を設定する。

更新間隔の設定

フィルタ

スケジュールエリアと実行結果リストに表示するユニットの状態を選択する。

フィルタの設定

一覧情報を記憶

実行結果リストで選択した部分を，CSV形式でシステムクリップボードに記憶する。

−

ツールの設定

JP1/AJS3 - Viewから起動するツールを登録する。

登録済みのツールをJP1/AJS3 - View側のホストで起動する。

ツールの設定

ツールの登録

JP1/AJS3のコマンドの設定

JP1/AJS3 - Viewから実行するJP1/AJS3のコマンドを登録する。

登録済みのJP1/AJS3のコマンドを実行する。

JP1/AJS3のコマンドの設定

JP1/AJS3のコマンドの登録

JP1/AJS3のコマンド実行結果

ヘルプ

目次

Webブラウザーが起動し，オンラインヘルプの目次を表示する。

−

バージョン情報

JP1/AJS3 - Viewのバージョン情報を表示する。

−

（凡例）

−：表示されない。

注※1

［スケジュールの設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックして閉じた場合，［スケジュールの設定］ダイアログボックスを表示したジョブネットだけ，スケジュールエリアおよび実行結果リストの情報が最新の状態に更新されます。

注※2

通常は活性です。スケジュールを取得している間だけ不活性に変わり，配下のメニューを選択できなくなります。

注※3

ルートジョブネットを選択している場合だけ有効です。ルートジョブネット以外を選択している場合は，エラーになります。

注※4

プランニンググループおよびプランニンググループ直下のジョブネットを選択している場合は，エラーになります。

注※5

表示日変更ボタンと連動しています。

注※6

キャンセルボタンと連動しています。

通常は不活性です。スケジュールを取得している間だけ活性に変わり，キャンセルできます。

接続先JP1/AJS2 - Managerのバージョンが08-50以前，または接続先JP1/AJS3 - ManagerのスケジューラーデータベースがISAMの場合は，表示されません。

注※7

接続先のジョブネットが異なる認証圏のホストにある場合は，ログインが必要です。

12.7.3　［デイリースケジュール］ウィンドウの画面遷移

［デイリースケジュール］ウィンドウの画面遷移を次の図に示します。

図12‒208　［デイリースケジュール］ウィンドウの画面遷移

（凡例）

[図データ]：ウィンドウ

[図データ]：ダイアログボックス

[図データ]：メニュー，メニューコマンド

注※1

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウでは，表示されません。

注※2

ダイアログボックスの表示項目については，「12.3 ［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ」を参照してください。

注※3

ルートジョブネット用の場合だけ表示されます。

注※4

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウを開いているときは，［階層表示］です。

注※5

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウを開いているときは，［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウが表示されます。

12.7.4　［遅延監視一時変更］ダイアログボックス

［遅延監視一時変更］ダイアログボックスでは，ジョブネットの遅延監視方法を指定します。［遅延監視一時変更］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒209　［遅延監視一時変更］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ジョブネット名］

遅延監視方法を変更するジョブネット名が表示されます。

［基準時刻］

ジョブネットが含まれるジョブグループの基準時刻が表示されます。

［開始予定日時］

指定したジョブネットの実行開始予定日時が表示されます。

［終了予定日時］

指定したジョブネットの実行終了予定日時が表示されます。

［開始遅延監視］

ジョブネットの開始遅延監視する場合に指定します。デフォルトは変更前の監視方法です。ルートジョブネットの場合とネストジョブネットの場合とで，指定できる監視方法が異なります。指定できる監視方法を次に示します。

［監視しない］

開始遅延を監視しません。

［絶対時刻］

開始遅延の監視を始める時刻を絶対時刻で指定します。

指定できる値は［時］が0〜47で，［分］が0〜59です。デフォルトは［時］が変更前の時で，［分］が変更前の分です。

［ルートジョブネットの開始予定時刻からの相対］

指定したジョブネットのルートジョブネットの実行開始予定日時を基準に，遅延監視時刻を相対的に指定します。

この項目はルートジョブネットの場合，指定できません。

［上位ジョブネットの開始予定時刻からの相対］

指定したジョブネットの上位ジョブネットの実行開始予定日時を基準に，遅延監視時刻を相対的に指定します。

この項目はルートジョブネットの場合，指定できません。

［自ジョブネットの開始予定時刻からの相対］

指定したジョブネットの開始予定時刻から何分後に遅延監視をするかを分で指定します。

指定できる値は［分］が1〜2,879です。デフォルトは変更前の分です。

［終了遅延監視］

ジョブネットの終了遅延監視する場合に指定します。デフォルトは変更前の監視方法です。指定できる監視方法を次に示します。

［監視しない］

終了遅延を監視しません。

［絶対時刻］

終了遅延の監視を始める時刻を絶対時刻で指定します。

指定できる値は［時］が0〜47で，［分］が0〜59です。デフォルトは［時］が変更前の時で，［分］が変更前の分です。

［ルートジョブネットの開始予定時刻からの相対］

指定したジョブネットのルートジョブネットの実行開始予定日時を基準に，遅延監視時刻を相対的に指定します。

この項目はルートジョブネットの場合，指定できません。

［上位ジョブネットの開始予定時刻からの相対］

指定したジョブネットの上位ジョブネットの実行開始予定日時を基準に，遅延監視時刻を相対的に指定します。

この項目はルートジョブネットの場合，指定できません。

［自ジョブネットの開始予定時刻からの相対］

指定したジョブネットの開始予定時刻から何分後に遅延監視をするかを分で指定します。

指定できる値は［分］が1〜2,879です。デフォルトは変更前の分です。

［ジョブネット監視］

ジョブネットの実行所要時間による終了遅延監視をする場合に指定します。［実行所要時間］を選択し，ジョブネットの実行所要時間を分単位で指定します。指定できる値は，1〜2,879です。デフォルトでは［詳細定義］ダイアログボックスで定義した内容が表示されます。

12.7.5　［優先順位一時変更］ダイアログボックス

［優先順位一時変更］ダイアログボックスでは，ジョブネットの実行の優先順位を変更します。［優先順位一時変更］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒210　［優先順位一時変更］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ジョブネット名］

変更するジョブネット名が表示されます。

［優先順位］

［優先順位］ドロップダウンリストで，ジョブネットの実行の優先順位を指定します。指定できる優先順位は，［なし］，または［1］〜［5］です。優先度が最も高いのは，［5］です。デフォルトは，変更するジョブネットに指定してあった優先順位の値です。

12.7.6　［ジョブ状態変更］ダイアログボックス

［ジョブ状態変更］ダイアログボックスでは，ジョブまたはジョブネットコネクタの状態と終了コードを変更します。［ジョブ状態変更］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒211　［ジョブ状態変更］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ジョブ名］

状態と，終了コードを変更するジョブまたはジョブネットコネクタ名が表示されます。

［現在の状態］

変更前のジョブまたはジョブネットコネクタの状態が表示されます。

［変更後の状態］

右側のドロップダウンリストで変更後のジョブまたはジョブネットコネクタの状態を選択します。デフォルトは［変更しない］です。

選択したユニットがジョブネットコネクタの場合，［正常終了］，［警告検出終了］，および［異常検出終了］だけが表示されます。

選択したユニットがイベントジョブ，アクションジョブまたはORジョブの場合，［終了コードで判定］は表示されません。

選択したユニットが判定ジョブの場合，状態を変更できません。

指定できる状態を次に示します。

［変更しない］

ジョブの状態を変更しません。

［正常終了］

ジョブの状態を正常終了にします。

［起動失敗］

ジョブの状態を起動失敗にします。

［警告検出終了］

ジョブの状態を警告検出終了にします。

［異常検出終了］

ジョブの状態を異常検出終了にします。

［計画未実行］

ジョブの状態を計画未実行にします。

［終了コードで判定］

状態を終了コードで判定し，指定した終了コードに変更します。

［現在の終了コード］

変更前の終了コードが表示されます。

選択したユニットがジョブネットコネクタの場合，終了コードは表示されません。

［変更後の終了コード］

右側のテキストフィールドで変更後の終了コードを指定します。指定を省略した場合は，終了コードを変更しません。デフォルトは変更前の終了コードです。指定できる値は，−2,147,483,648〜2,147,483,647です。

選択したユニットがジョブネットコネクタの場合，終了コードを変更できません。

補足事項

判定ジョブおよび起動条件に定義したイベントジョブの状態変更はできません。判定ジョブを指定して，［OK］ボタンをクリックした場合，メッセージ「KAVV568-E この操作は指定したユニットの状態に対して実行できません。」が出力されます。起動条件に定義したイベントジョブを指定して，［OK］ボタンをクリックした場合，メッセージ「KAVV556-E 指定されたユニットは操作できません。」が出力されます。

12.7.7　［詳細スケジュール］ダイアログボックス

［詳細スケジュール］ダイアログボックスでは，ジョブネットまたはジョブの詳細スケジュール情報を表示します。［詳細スケジュール］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒212　［詳細スケジュール］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ユニット名］

ジョブネットまたはジョブ名が表示されます。

［選択枠内の実行スケジュール］

選択枠にある指定されたジョブ，またはジョブネットの詳細スケジュール情報が表示されます。

［状態］

［選択枠内の実行スケジュール］で選択された実行スケジュールの詳細スケジュール情報の状態が表示されます。

各項目に表示される状態のうち，注意する必要があるものについて次に示します。

［開始予定日時］

ジョブネットの場合にだけ，スケジュールルールから求められた実行を開始する日時を表示します。

［開始日時］

実行していない場合は実行を開始する予定の日時を表示します。実行を開始したあとは実行開始日時を表示します。フレキシブルジョブの場合は，中継エージェントまたはJP1/AJS3 - Managerから宛先に実行要求した日時が表示されます。

［再実行開始日時］

ジョブネットの場合にだけ，最後に再実行された実行開始日時を表示します。

再実行開始日時は，ユニットが再実行されたとき，再実行開始点の上位ジョブネットに対して設定されます。ただし，ルートジョブネットが実行中の場合は，ルートジョブネットに再実行開始日時は設定されません。ルートジョブネットが終了状態の場合は，再実行開始点にルートジョブネットを指定していると，ルートジョブネットにだけ再実行開始日時が設定されます。

［終了日時］

実行していない場合は，実行が終了する予定の日時を表示します。実行が終了したあとは，実行終了日時を表示します。

［遅延状態］

複数の遅延が発生した場合，次に示す優先順位で表示します。

終了遅延

ネスト終了遅延

開始遅延

ネスト開始遅延

［開始遅延日時］

開始遅延を監視する日時を表示します。

［終了遅延日時］

終了遅延を監視する日時を表示します。

ジョブネットの場合

スケジュール上の終了予定日時に対する終了遅延監視では，開始予定日時からの相対的な日時および，終了予定の絶対的な日時を終了遅延日時とします。

これに対し，実行所要時間による終了遅延監視では，開始日時からの相対的な日時を終了遅延日時とします。そのため，終了遅延日時が確定するのはジョブネットの実行が開始されたときとなります。

なお，スケジュール上の終了予定日時に対する終了遅延監視と，実行所要時間による終了遅延監視の両方を設定している場合は，二つの時刻のうち，より早い方（過去の方）を表示します。

ジョブの場合

実行所要時間による終了遅延監視は，開始日時からの相対的な日時を終了遅延日時とします。そのため，終了遅延日時が確定するのはジョブの実行が開始されたときとなります。

［実行ID］

実行IDを表示します。

［接続先実行ID］

ジョブネットコネクタの場合に，接続先のジョブネットの実行IDを表示します。

次の場合は，「なし」と表示されます。

ジョブネットに接続していない場合

接続先のジョブネットに対して参照権限がない場合

接続先のジョブネット参照時にエラーが発生した場合

ジョブネットコネクタ以外の場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

この項目は，ネストジョブネット，ネストリモートジョブネット，およびジョブネットコネクタの場合にだけ表示されます。

注意事項

別ホストのスケジューラーサービスにある接続先のジョブネットと接続している場合は，接続先のジョブネット側のホスト上でJP1/AJS3サービスを起動しておく必要があります。

補足事項

接続先のジョブネットとの関係と実行IDの表示について次に示します。

表12‒52　接続先のジョブネットとの関係と実行IDの表示

結果/予定

ジョブネットコネクタの世代

接続先ジョブネットとの関係

実行ID

結果

結果

接続先のジョブネットと未接続

×

接続先のジョブネットと接続済み

接続先のジョブネットがある

○

接続先のジョブネットがない（登録解除によって削除された）

○

予定

確定世代

同一実行日に，スケジュールが確定している接続先のジョブネットの実行予定がある

接続先のユニット種別が正しい

○

接続先のユニット種別が不正

○※

同一実行日に，接続先のジョブネットの擬似予定がある

×

同一実行日に，接続先のジョブネットの実行予定がない

×

擬似予定

−

×

（凡例）

−：該当しない。

○：接続相手の情報が表示される。

×：「なし」が表示される。

注※

ジョブネットコネクタの接続先のジョブネットとして，通常のルートジョブネットやネストジョブネットが指定されている場合（定義不正の場合），ジョブネットコネクタの予定世代の接続先実行IDは表示されますが，実行時には定義不正のため異常検出終了になります。定義不正がないかを確認するには，定義内容の事前チェック機能を使用してください。

接続関係が確定していない世代の場合，接続先のジョブネットから接続予定の世代を特定し，この世代の実行IDを表示します。

このとき，接続先のジョブネットが別のホストにある場合，そのホストと通信します。そのため，認証圏が異なる場合は，ログインが必要となります。

［詳細スケジュール］ダイアログボックスを表示させたまま，［最新情報に更新］や自動更新を行う場合も［接続先実行ID］または［接続元実行ID］を取得するため，ログインが必要になることがあります。

ログイン画面で［キャンセル］を選択した場合は，「不明」と表示されます。「不明」と表示されている場合，［詳細スケジュール］ダイアログボックスの再表示や自動更新では，接続先のジョブネットがあるホストと通信しません。そのため，「不明」と表示されたままとなります。

［接続先実行ID］を表示させたい場合は，［表示］−［最新情報に更新］で表示内容を更新してください。

なお，接続関係が確定している場合，接続先のジョブネットがあるホストと通信は必要なく［接続先実行ID］が表示されます。

［接続元実行ID］

ルートジョブネットの場合にだけ，接続しているジョブネットコネクタの実行IDを表示します。

実行順序を制御していないルートジョブネット，およびリモートジョブネットの場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

実行順序を制御している場合で，ジョブネットコネクタと接続していないときは「なし」と表示されます。また，接続しているジョブネットコネクタに対して参照権限がない場合も「なし」と表示されます。

この項目は，ルートジョブネット，およびルートリモートジョブネットの場合にだけ表示されます。

注意事項

別ホストのスケジューラーサービスにあるジョブネットコネクタと接続している場合は，ジョブネットコネクタ側のホスト上でJP1/AJS3サービスを起動しておく必要があります。

補足事項

接続するジョブネットコネクタとの関係と実行IDの表示について次に示します。

表12‒53　接続するジョブネットコネクタとの関係と実行IDの表示

結果/予定

接続先のジョブネットの世代

ジョブネットコネクタとの関係

実行ID

実行順序制御方式

結果

結果

ジョブネットコネクタと未接続

×

○

ジョブネットコネクタと接続済み

ジョブネットコネクタがある

○

○

ジョブネットコネクタがない（登録解除によって削除された）

○

○

予定

確定世代

同一実行日に，スケジュールが確定しているジョブネットコネクタの実行予定がある

接続先のユニット種別が正しい

○

○

接続先のユニット種別が不正

○※

○

同一実行日に，ジョブネットコネクタの擬似予定がある

×

○

同一実行日に，ジョブネットコネクタの実行予定がない

×

○

擬似予定

−

×

○

（凡例）

−：該当しない。

○：接続相手の情報が表示される。

×：「なし」が表示される。

注※

接続先のジョブネットの，接続元のジョブネットコネクタとして，通常のネストジョブネットなどが指定されている場合（定義不正の場合），接続先のジョブネットの，予定世代の接続元実行IDは表示されますが，実行時には定義不正のため異常検出終了になります。定義不正がないかを確認するには，定義内容の事前チェック機能を使用してください。

接続関係が確定していない世代の場合，接続相手のジョブネットコネクタから接続予定の世代を特定し，この世代の実行IDを表示します。

このとき，接続相手のジョブネットコネクタが別のホストにある場合，そのホストと通信します。そのため，認証圏が異なる場合は，ログインが必要となります。

［詳細スケジュール］ダイアログボックスを表示させたまま，［最新情報に更新］や自動更新を行う場合も［接続先実行ID］または［接続元実行ID］を取得するため，ログインが必要になることがあります。

ログイン画面で［キャンセル］を選択した場合は，「不明」と表示されます。「不明」と表示されている場合，［詳細スケジュール］ダイアログボックスの再表示や自動更新では，ジョブネットコネクタがあるホストと通信しません。そのため，「不明」と表示されたままとなります。

［接続元実行ID］を表示させたい場合は，［表示］−［最新情報に更新］で表示内容を更新してください。

なお，接続関係が確定している場合，ジョブネットコネクタがあるホストと通信する必要はなく［接続元実行ID］が表示されます。

［実行順序制御方式］

ルートジョブネットの場合にだけ，実行順序制御方式を表示します。

実行順序制御方式は世代ごとに一時変更でき，次のように表示されます。

変更されていない場合

「定義に従う（実際の定義内容）」と表示されます。

「非同期」から「同期」に変更されている場合

「同期」と表示されます。

「同期」から「非同期」に変更されている場合

「非同期」と表示されます。

なお，実行順序を制御していないルートジョブネット，およびリモートジョブネットの場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

この項目は，ルートジョブネット，およびルートリモートジョブネットの場合にだけ表示されます。

［待ち合わせ］

ユニットが待ち合わせ条件付きユニットの場合に，成立していない待ち合わせ条件があるかどうかが次のように表示されます。

待ち合わせ条件が成立していない場合

「あり」と表示されます。

待ち合わせ条件が成立している場合

「なし」と表示されます。

なお，次のどれかの場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

待ち合わせ条件が設定されていない場合

接続先が，JP1/AJS3 - Manager 09-50より前またはJP1/AJS2 - Managerの場合

JP1/AJS3 - Managerのデータベースが互換用ISAM構成の場合

［リトライ状態］

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，標準カスタムジョブ，カスタムPCジョブ，またはカスタムUNIXジョブの場合，次のように表示されます。

リトライ設定をしているとき

「リトライ待ち」，「リトライ実行中」，「リトライ終了」のどれかが表示されます。ただし，一度もリトライ実行されていないときは，「なし」と表示されます。

リトライ設定をしていないとき

「なし」と表示されます。

次のどれかに該当する場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

上記以外のジョブ

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00より前

JP1/AJS3 - Managerのデータベースが互換用ISAM構成

次のどれかに該当する場合は，この項目は表示されません。

JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00より前

ユニット種別が，ルートジョブネット，ネストジョブネット，ルートリモートジョブネット，ネストリモートジョブネット，またはジョブネットコネクタの場合

［リトライ実行回数］

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，標準カスタムジョブ，カスタムPCジョブ，またはカスタムUNIXジョブの場合，次のように表示されます。

リトライ設定をしているとき

現在のリトライ実行回数が表示されます。一度もリトライ実行されていないときは，「0」が表示されます。

リトライ設定をしていないとき

「0」が表示されます。

次のどれかに該当する場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

上記以外のジョブ

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00より前

JP1/AJS3 - Managerのデータベースが互換用ISAM構成

次のどれかに該当する場合は，この項目は表示されません。

JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00より前

ユニット種別が，ルートジョブネット，ネストジョブネット，ルートリモートジョブネット，ネストリモートジョブネット，またはジョブネットコネクタの場合

［リトライ開始日時］

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，標準カスタムジョブ，カスタムPCジョブ，またはカスタムUNIXジョブの場合，次のように表示されます。

リトライ設定をしているとき

自動リトライが実行されて，ジョブが「実行中」状態になった直近の日時が「YYYY/MM/DD hh:mm:ss」の形式で表示されます。ただし，一度もリトライ実行されていないときは，「なし」と表示されます。

リトライ設定をしていないとき

「なし」と表示されます。

次のどれかに該当する場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

上記以外のジョブ

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00より前

JP1/AJS3 - Managerのデータベースが互換用ISAM構成

次のどれかに該当する場合は，この項目は表示されません。

JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00より前

ユニット種別が，ルートジョブネット，ネストジョブネット，ルートリモートジョブネット，ネストリモートジョブネット，またはジョブネットコネクタの場合

［リトライ登録日時］

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，標準カスタムジョブ，カスタムPCジョブ，またはカスタムUNIXジョブの場合，次のように表示されます。

リトライ設定をしているとき

自動リトライが実行されて，ジョブが「実行待ち」状態になった直近の日時が「YYYY/MM/DD hh:mm:ss」の形式で表示されます。ただし，一度もリトライ実行されていないときは，「なし」と表示されます。

リトライ設定をしていないとき

「なし」と表示されます。

次のどれかに該当する場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

上記以外のジョブ

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00より前

JP1/AJS3 - Managerのデータベースが互換用ISAM構成

次のどれかに該当する場合は，この項目は表示されません。

JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00より前

ユニット種別が，ルートジョブネット，ネストジョブネット，ルートリモートジョブネット，ネストリモートジョブネット，またはジョブネットコネクタの場合

注意事項

ジョブネットコネクタまたは接続先のジョブネットの接続関係が確定していない世代に対して［詳細スケジュール］ダイアログボックスを表示した場合，次のことに注意してください。

異なる認証圏のホストにあるジョブネットコネクタまたは接続先のジョブネットを接続相手に指定している場合，［接続元実行ID］または［接続先実行ID］を取得するために，接続相手のホストに対してログインが必要になることがあります。

接続相手のユニットがあるホストと通信が必要となる場合があるため，接続相手のユニットがあるホストのJP1/AJS3サービスを起動しておく必要があります。起動していない場合，通信エラーとなります。なお，通信エラーが検出されるまでの間は，ほかの操作はできません。

12.7.8　［サイズ変更］ダイアログボックス

［サイズ変更］ダイアログボックスでは，日付エリアとスケジュールエリアの表示サイズと表示時間を変更します。［サイズ変更］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒213　［サイズ変更］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［横幅］

日付エリアおよびスケジュールエリアの1時間を表す列幅を変更します。大，中，小のサイズを選択できます。デフォルトは，［デイリースケジュール］ウィンドウで表示されていたサイズです。

［表示時間］

スケジュールエリアを24時間で表示するか，48時間で表示するかを選択します。デフォルトは，［デイリースケジュール］ウィンドウで表示されていた時間です。

12.7.9　［表示日変更］ダイアログボックス

［表示日変更］ダイアログボックスでは，［デイリースケジュール］ウィンドウにスケジュール情報を表示する年月日を指定します。［表示日変更］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒214　［表示日変更］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［表示日］

表示する年月日を指定します。デフォルトは，［デイリースケジュール］ウィンドウに表示されている日です。

12.7.10　［引き継ぎ結果］ダイアログボックス

［引き継ぎ結果］ダイアログボックスでは，引き継ぎ結果を一覧表示します。

［引き継ぎ結果］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒215　［引き継ぎ結果］ダイアログボックス

［ユニット名］

対象となるユニット名が表示されます。［ユニット名］テキストフィールドは編集できません。

［実行ID］

対象となる実行世代が表示されます。［実行ID］テキストフィールドは編集できません。

［引き継ぎ結果］

対象となるユニットについて，定義項目内で使用しているマクロ変数の解決結果が，「変数名:引き継ぎ結果」の形式で一覧表示されます。ルートジョブネットについては，実行登録時に指定した引き継ぎ情報が表示されます。対象となるユニットの定義で同一変数を複数使用している場合でも，引き継ぎ結果は重複して表示されません。

補足事項

［引き継ぎ結果］ダイアログボックスを表示中でも背面のウィンドウを操作できます。

［引き継ぎ結果］ダイアログボックスは，一つのウィンドウから，ユニットかつ世代単位で一つだけ表示されます。同一ウィンドウから同一ユニットかつ同一世代について複数表示しようとした場合は，すでに表示中のダイアログボックスが最前面に表示されます。

［引き継ぎ結果］ダイアログボックスで一度表示した内容は，呼び出し元のウィンドウで自動更新・最新情報に更新・監視モード変更・表示日変更・表示月変更などの操作をしても，更新されません。［引き継ぎ結果］ダイアログボックスを閉じたあとに再度表示してください。

12.7.11　［フィルタの設定］ダイアログボックス

［フィルタの設定］ダイアログボックスでは，次のウィンドウで表示されるユニットの状態を選択します。

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウ

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［フィルタの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒216　［フィルタの設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［使用］

表示されるユニットの状態を選択するかどうかを指定します。デフォルトは［しない］です。指定できる種類を次に示します。

［する］

［フィルタ］でチェックした状態が表示されます。

［しない］

すべての状態が表示されます。

［フィルタ］

表示したくないユニットの，状態のチェックボックスのチェックを外すと，次のウィンドウには表示されません。また，表示した状態は，ウィンドウごとに設定できます。

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウ

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

デフォルトはすべてのチェックボックスがチェックされています。

［実行待ち］

実行待ち状態（開始時刻待ち，先行終了待ち，実行待ち，キューイング，起動条件待ち）が表示されます。

［閉塞］

閉塞状態が表示されます。

［保留中］

保留中状態が表示されます。

JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合で，かつ保留予定を表示するように設定している場合は，［オプション］の［保留中に保留予定を含める］をチェックすると，保留予定のユニットも表示されます。

［実行中］

実行中状態（実行中，監視中）が表示されます。

［警告検出実行中］

警告検出実行中状態が表示されます。

［異常検出実行中］

異常検出実行中状態が表示されます。

［正常終了］

正常終了状態（正常終了，正常終了‐偽，監視中断，監視正常終了）が表示されます。

［警告検出終了］

警告検出終了状態が表示されます。

［異常検出終了］

異常検出終了状態（異常検出終了，順序不正，中断，強制終了，起動失敗，終了状態不明，監視打ち切り終了）が表示されます。

［未実行終了］

未実行終了状態（繰り越し未実行，監視未起動終了）が表示されます。

［すべて］ボタン

すべてのチェックボックスをチェックされた状態にします。

［クリア］ボタン

すべてのチェックボックスのチェックを外します。

［オプション］

この項目は，JP1/AJS3 - Viewの場合，またはJP1/AJS2 - View 08-50以降の場合に表示されます。

［保留中に保留予定を含める］

この項目をチェックすると，［フィルタ］で［保留中］を選択したときに，保留属性が設定されていて待ちの状態（保留予定）にあるユニットを保留中のユニットに含めて表示できます。

この項目は，［環境設定］ダイアログボックス（［全般］タブ）の［保留予定］で［表示する］を設定している場合に活性化されます。保留属性変更分についての表示は，［環境設定］ダイアログボックスの［保留属性変更分だけを表示する］の設定内容に従います。［環境設定］ダイアログボックスでの設定については，「12.3.42 ［環境設定］ダイアログボックス」の［全般］タブの説明，および「11.3.4 保留予定があるユニットの表示色を変更する」を参照してください。

補足事項

保留属性が設定されているユニットは「実行待ち」状態です。このため，［保留中に保留予定を含める］チェックの有無に関係なく，［フィルタ］で「実行待ち」を選択した場合，保留属性が設定されたユニットが表示されます。

12.8　［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウは，ジョブネットの実行スケジュールを月単位で表示・編集するウィンドウです。

［マンスリースケジュール］ウィンドウの表示方法を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）で，［表示］−［マンスリースケジュール］を選択する。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）で，［表示］−［マンスリースケジュール］を選択する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウで，［表示］−［マンスリースケジュール］を選択する。

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウで，［表示］−［マンスリースケジュール］を選択する。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウで，［表示］−［マンスリースケジュール］を選択する。

［検索］ウィンドウで，［表示］−［マンスリースケジュール］を選択する。

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウで，［表示］−［マンスリースケジュール］−［待ち合わせ条件付きユニット］または［待ち合わせ対象ユニット］を選択する。

ここでは，［マンスリースケジュール］ウィンドウの画面構成，メニューコマンド，画面遷移，および表示されるダイアログボックスについて説明します。

12.8.1　画面構成

［マンスリースケジュール］ウィンドウを次の図に示します。

図12‒217　［マンスリースケジュール］ウィンドウ

表示項目について説明します。

(1)　ツリーエリア

ルートジョブネットの下のジョブネット，またはジョブがツリー構造で表示されます。リモートジョブネットより下のユニットは表示されません。また，マネージャージョブネットは表示されません。

リリース先ジョブネットの場合，ジョブネットはリリース登録した定義ごとに「ルートジョブネット名(リリースID)」の形式で表示されます。ただし，リリースIDが「AJS_AUTO」の場合，リリースIDは表示されません。

ユニット名は，［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブで指定した表示順序で表示されます。

また，［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブでは，表示期間にスケジュール情報がないルートジョブネットを表示するかどうかについて設定できます。詳細については，「12.3.42 ［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。

(2)　日付エリア

上段に日付，下段に曜日が表示されます。デフォルトは，現在の日付です。日付エリアの背景色は，灰色が過去を，白色が現在，および未来を表しています。日付エリアの日付と曜日の文字の色は，赤色が休業日を，青色が運用日を表しています。

休業日と運用日の表示は，［マンスリースケジュール］ウィンドウの起動時に選択したジョブグループに定義されたカレンダー情報に従って表示されます。

また，［マンスリースケジュール］ウィンドウの起動時にジョブネットを選択した場合は，上位のジョブグループに定義されたカレンダー情報に従って表示されます。

したがって，ジョブネットを選択した場合には，［スケジュールの設定］ダイアログボックスで［他のジョブグループのカレンダーを参照］が設定してあるジョブネットでも，参照先のジョブグループの休業日と運用日の表示にはなりません。

(3)　表示月変更ボタン

現在表示しているスケジュール情報の月を変更するボタンです。表示月変更ボタンには，次の種類があります。

前月ボタン

前月のスケジュールを表示します。

当月ボタン

当月のスケジュールを表示します。

翌月ボタン

翌月のスケジュールを表示します。

注意事項

接続先JP1/AJS2 - Managerのバージョンが08-50以前，または接続先JP1/AJS3 - ManagerのスケジューラーデータベースがISAMの場合は，不活性となり操作できません。

(4)　キャンセルボタン

表示更新処理を中止するボタンです。通常は不活性です。スケジュールを取得している間だけ活性に変わり，キャンセルできます。

注意事項

接続先JP1/AJS2 - Managerのバージョンが08-50以前，または接続先JP1/AJS3 - ManagerのスケジューラーデータベースがISAMの場合は，不活性となり操作できません。

(5)　スケジュールエリア

選択枠と，実行スケジュールを示す四角（計画実行登録，即時実行登録），円形（確定実行登録），または三角（未登録）が表示されます。四角，または円形はスケジューリングされた日付に表示されます。三角は，スケジュール定義の情報が表示されます。基準時刻と24時以降の開始時刻を設定した場合，開始日時と最大2日ずれて表示されます。

また，ルートジョブネットのスケジュール定義が24時間制の場合と48時間制の場合とで，開始日時の表示が異なります。

（例）

24時間制の場合で実行開始日時が29日の25時のとき

四角，円形，または三角は30日の列に表示されます（実行日を翌日として扱います）。

48時間制の場合で実行開始日時が29日の25時のとき

四角，円形，または三角は29日の列に表示されます。

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.3.2 スケジュール情報の定義」を参照してください。

シミュレーションをするかどうかで開始日時が異なります。シミュレーションをしないように設定してある場合，常にシミュレーションするデイリースケジュールの開始日時とは，異なって表示されます。［環境設定］ダイアログボックスでシミュレーションを設定できます。詳細については，「12.3.42 ［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。

四角は，計画実行登録，または即時実行登録された実行スケジュールを意味しています。円形は，確定実行登録された実行スケジュールを意味しています。三角は，実行登録前の実行スケジュールを意味しています。

遅延が発生した場合，四角，または円形の枠が太く表示されます。

スケジュールエリアの背景色は，灰色が過去を，白が現在，および未来を表しています。

四角の表示色は，ジョブ，またはジョブネットの実行状態を表しています。四角の表示色とジョブ，またはジョブネットの実行状態については，表12-50を参照してください。また，この四角の表示色は，［環境設定］ダイアログボックスで変更できます。

(6)　選択枠

実行スケジュールを1日単位で選択します。

(7)　実行結果リスト

ツリーエリアと選択枠で選択された実行スケジュールの中で，実行IDがある（［ジョブネットモニタ］ウィンドウが表示できる）ものだけ，一覧で表示されます。リストの中の実行スケジュールをクリックすると，ツリーエリア，およびスケジュールエリアの表示内容が選択されたスケジュール情報に変わります。

なお，リストエリアに表示する項目および表示する順序は変更できます。表示項目の設定方法については，「12.3.46 ［表示項目設定］ダイアログボックス」を参照してください。

未登録ユニットの実行予定をリストエリアに表示することもできます。未登録ユニットに限り，実行IDがなくても表示されます。未登録ユニットを実行結果リストに表示する設定方法については，「11.9.8 未登録ユニットの実行予定を実行結果リストに表示する」を参照してください。

表示される項目の横幅のサイズは，ウィンドウを閉じたときまたは表示項目が変更されたときに記憶されます。

［ユニット名］

ユニット名が表示されます。

［開始日時］

実行の開始日時または開始予定日時が表示されます。未登録の場合，ジョブまたは起動条件が設定されているときは，「−（ハイフン）」が表示されます。

［終了日時］

実行の終了日時が表示されます。未登録の場合，「−（ハイフン）」が表示されます。

［状態］

最新の実行状態が表示されます。

［再実行開始日時］

再実行された日時が表示されます。再実行されていない場合，および未登録の場合，空白が表示されます。

［登録種別］

計画実行，確定実行または即時実行のどれかが表示されます。未登録の場合，「−（ハイフン）」が表示されます。

［起動条件］

起動条件が設定されている場合，実行打ち切り回数と実行打ち切り日時が表示されます。設定されていない場合，空白が表示されます。

［処理時間］

実行の開始から終了までに掛かった時間が表示されます。実行中の場合，開始日時からの経過時間が表示されます。また，再実行された場合は，再実行が開始されてからの処理時間が表示されます。未登録の場合，空白が表示されます。

［開始遅延日時］

開始遅延日時が表示されます。開始遅延監視をしないときは空白が表示されます。

［終了遅延日時］

終了遅延日時が表示されます。終了遅延監視をしないときは，空白が表示されます。

［実行ID］

実行IDが表示されます。未登録の場合，「なし」が表示されます。

［計画一時変更］

計画一時変更の有無が表示されます。変更がある場合は，その内容（「日時変更」，「実行中止」，「前回実行中止」または「連動一時変更」）が表示されます。未登録の場合，「なし」が表示されます。

［種別］

ユニットの種別が表示されます。

［コメント］

ユニットの詳細定義ダイアログボックスで定義したコメントが表示されます。

［リトライ状態］

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，標準カスタムジョブ，カスタムPCジョブ，またはカスタムUNIXジョブの場合，次のように表示されます。

リトライ設定をしているとき

リトライ状態（「リトライ待ち」，「リトライ実行中」，または「リトライ終了」）が表示されます。ただし，一度もリトライ実行されていないときは，空白が表示されます。

リトライ設定をしていないとき

空白が表示されます。

未登録のとき

空白が表示されます。

次のどれかに該当する場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

上記以外のユニット

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00より前

JP1/AJS3 - Managerのデータベースが互換用ISAM構成

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

［リトライ実行回数］

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，標準カスタムジョブ，カスタムPCジョブ，またはカスタムUNIXジョブの場合，次のように表示されます。

リトライ設定をしているとき

現在のリトライ実行回数が表示されます。一度もリトライ実行されていないときは，「0」が表示されます。

リトライ設定をしていないとき

「0」が表示されます。

未登録のとき

空白が表示されます。

次のどれかに該当する場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

上記以外のユニット

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00より前

JP1/AJS3 - Managerのデータベースが互換用ISAM構成

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

補足事項

［環境設定］ダイアログボックスの［スケジュール］タブで［プランニンググループの表示］を［する］と設定している場合は，プランニンググループ，またはその上位のジョブグループを選択すると，プランニンググループ直下のルートジョブネットのスケジュールがマージして表示されます。［マンスリースケジュール］ウィンドウのスケジュールエリア，および実行結果リストの情報は自動更新されません。

12.8.2　メニューコマンド一覧

［マンスリースケジュール］ウィンドウのメニューコマンドの一覧を次の表に示します。

表12‒54　［マンスリースケジュール］ウィンドウのメニューコマンド一覧

メニュー

メニューコマンド

機能

表示される

ダイアログボックス

ファイル

閉じる

［マンスリースケジュール］ウィンドウを閉じる。

−

編集

ジョブネットエディタ

［ジョブネットエディタ］ウィンドウを表示する。

−

スケジュール※1

ジョブネットのスケジュールを編集する。

ジョブネットが選択されている場合に，［スケジュールの設定］ダイアログボックスを表示する。

［スケジュールの設定］ダイアログボックスの［追加］ボタン，［変更］ボタン，または［コピー］ボタンをクリックすると，［スケジュールルール］ダイアログボックスを表示する。

［スケジュールルール］ダイアログボックスの［繰り返し］ボタンをクリックすると，［スケジュールルールの繰り返し設定］ダイアログボックスを表示する。

スケジュールの設定

スケジュールルール

スケジュールルールの繰り返し設定

操作※2，※8

実行登録※3

ツリーエリアで選択されているジョブネットを実行登録する。

実行登録

引き継ぎ情報

引き継ぎ情報の登録

変数使用状況

登録解除※3

ツリーエリアで選択されているジョブネットの実行登録について，期間を指定して解除する。

登録解除

追加※4

選択した日時に実行予定（スケジュール）を追加する。

追加

引き継ぎ情報

引き継ぎ情報の登録

変数使用状況

計画一時変更−日時変更

選択したジョブネットの開始予定日時を変更する。

日時変更

計画一時変更−即時実行

ユニットの計画実行スケジュールの次回実行予定，または確定実行スケジュールの実行を即時実行する。

即時実行

計画一時変更−実行中止

計画実行スケジュールの次回実行予定，または確定実行スケジュールの実行を中止する。

−

計画一時変更−変更解除

計画実行スケジュールの次回実行予定の日時変更，または確定実行スケジュールの実行中止を解除する。

−

保留属性変更−保留属性設定

選択したスケジュールに保留属性を設定する。

−

保留属性変更−保留解除

スケジュールに設定した保留属性を解除する。

−

遅延監視変更

ジョブネットの遅延監視方法を変更する。

遅延監視一時変更

優先順位変更

ジョブネットの優先順位を変更する。

優先順位一時変更

中断

ジョブネットの実行を中断する。

−

強制終了

ルートジョブネット，またはジョブの実行を強制的に終了する。

−

再実行

ジョブネット，またはジョブを再実行する。

再実行

ジョブ状態変更

ジョブの状態と終了コードを変更する。

ジョブ状態変更

実行順序制御方式の一時変更−同期

接続先のジョブネットの実行順序制御方式を［同期］に一時変更する。この操作は，接続先のジョブネットの世代に対して実行できる。

−

実行順序制御方式の一時変更−非同期

接続先のジョブネットの実行順序制御方式を［非同期］に一時変更する。この操作は，接続先のジョブネットの世代に対して実行できる。

−

表示

詳細情報

ジョブネット，またはジョブの詳細スケジュール情報を表示する。

詳細スケジュール

表示月変更−翌月※5

翌月のスケジュール情報を表示する。

−

表示月変更−当月※5

当月のスケジュール情報を表示する。

−

表示月変更−前月※5

前月のスケジュール情報を表示する。

−

表示月変更−指定月※5

指定した年月のスケジュール情報を表示する。

表示月変更

キャンセル※6

スケジュール情報の表示更新処理を中止する。

−

表示順序−名称

ユニット名を基準にして，ツリーエリアのユニット名を昇順で表示する。

−

表示順序−実行時刻

画面に表示されている最も古い実行開始日時を基準にして，ツリーエリアのユニット名を昇順で表示する。

−

デイリースケジュール−階層表示※8

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウを表示する。

−

デイリースケジュール−全ジョブ表示※8

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウを表示する。

−

ジョブネットモニタ※8

実行結果リストで選択されたジョブネット，またはジョブの［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示する。

−

接続先のジョブネット−デイリースケジュール（階層表示）※7，※8

接続先のジョブネットを，［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウで表示する。

−

接続先のジョブネット−デイリースケジュール（全ジョブ表示）※7，※8

接続先のジョブネットを，［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウで表示する。

−

接続先のジョブネット−マンスリースケジュール※7，※8

接続先のジョブネットを，［マンスリースケジュール］ウィンドウで表示する。

−

接続先のジョブネット−ジョブネットモニタ※7，※8

接続先のジョブネットを，［ジョブネットモニタ］ウィンドウで表示する。

−

一時変更情報の一覧※8

一時変更の操作情報を確認する［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスを表示する。

［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスから任意の一時変更情報を選択し，再操作する。

一時変更情報の一覧

一時変更の再操作処理結果

引き継ぎ結果※8

ユニットが定義項目内で使用しているマクロ変数の解決結果を表示する。

引き継ぎ結果

待ち合わせ条件の状態一覧※8

選択した待ち合わせ条件付きユニットの待ち合わせ条件の状態を確認する［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウを表示する。

−

リストフィルタ

リストフィルター機能の有効・無効を設定する。

−

未登録の実行スケジュール※9

未登録の実行スケジュールの表示・非表示を設定する。

−

最新情報に更新

スケジュールエリア，および実行結果リストの情報を最新の状態にする。

−

オプション

環境設定

JP1/AJS3 - Viewの動作環境を設定する。

環境設定

機能メニューの設定

表示色の選択

表示色の作成／表示色の変更

表示項目設定

ウィンドウのリストエリアに表示する項目を設定する。

表示項目の設定

フィルタ

スケジュールエリアと実行結果リストに表示するユニットの状態を選択する。

フィルタの設定

一覧情報を記憶

実行結果リストで選択した部分を，CSV形式でシステムクリップボードに記憶する。

−

ツールの設定

Viewから起動するツールを登録する。

登録済みのツールをView側のホストで起動する。

ツールの設定

ツールの登録

JP1/AJS3のコマンドの設定

JP1/AJS3 - Viewから実行するJP1/AJS3のコマンドを登録する。

登録済みのJP1/AJS3のコマンドを実行する。

JP1/AJS3のコマンドの設定

JP1/AJS3のコマンドの登録

JP1/AJS3のコマンド実行結果

ヘルプ

目次

Webブラウザーが起動し，オンラインヘルプの目次を表示する。

−

バージョン情報

JP1/AJS3 - Viewのバージョン情報を表示する。

−

（凡例）

−：表示されない。

注※1

［スケジュールの設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックして閉じた場合，［スケジュールの設定］ダイアログボックスを表示したジョブネットだけ，スケジュールエリアおよび実行結果リストの情報が最新の状態に更新されます。

注※2

通常は活性です。スケジュールを取得している間だけ不活性に変わり，配下のメニューを選択できなくなります。

注※3

ルートジョブネットを選択している場合だけ有効です。ルートジョブネット以外を選択している場合は，エラーになります。

注※4

プランニンググループおよびプランニンググループ直下のジョブネットを選択している場合は，エラーになります。

注※5

表示月変更ボタンと連動しています。

注※6

キャンセルボタンと連動しています。

通常は不活性です。スケジュールを取得している間だけ活性に変わり，キャンセルできます。

接続先JP1/AJS2 - Managerのバージョンが08-50以前，または接続先JP1/AJS3 - ManagerのスケジューラーデータベースがISAMの場合は，表示されません。

注※7

接続先のジョブネットが異なる認証圏のホストにある場合は，ログインが必要です。

注※8

［マンスリースケジュール − スケジュール定義確認用］ウィンドウでは，表示されません。

注※9

接続先JP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00以前，または互換用ISAM構成の場合は，選択できません。

12.8.3　［マンスリースケジュール］ウィンドウの画面遷移

［マンスリースケジュール］ウィンドウの画面遷移を次の図に示します。

図12‒218　［マンスリースケジュール］ウィンドウの画面遷移

（凡例）

[図データ]：ウィンドウ

[図データ]：ダイアログボックス

[図データ]：メニュー，メニューコマンド

注※1

ダイアログボックスの表示項目については，「12.3 ［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ」を参照してください。

注※2

ダイアログボックスの表示項目については，「12.7 ［デイリースケジュール］ウィンドウ」を参照してください。

12.8.4　［表示月変更］ダイアログボックス

［表示月変更］ダイアログボックスでは，［マンスリースケジュール］ウィンドウにスケジュール情報が表示される年月を指定します。［表示月変更］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒219　［表示月変更］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［表示月］

表示する年月を指定します。デフォルトは，［マンスリースケジュール］ウィンドウに表示されている月です。

12.9　［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウは，ジョブネットの実行状態と実行結果を監視するウィンドウです。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウは，表示元のウィンドウで指定した世代のジョブネットを表示します。ただし，表示元のウィンドウが［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の場合，監視モードを指定することで，［ジョブネットモニタ］ウィンドウに表示する世代を次のどちらかに変更できます。

表示元のウィンドウで指定した世代を表示する

最新の状態や結果を表示する

監視モードは［環境設定］ダイアログボックスで設定します。詳細については，「12.3.42(2) ［メイン］タブ」を参照してください。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウの表示方法を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）で，［表示］−［ジョブネットモニタ］−［状態］，［結果］，または［次回予定］を選択する。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）で，［表示］−［ジョブネットモニタ］を選択する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウで，［表示］−［ジョブネットモニタ］を選択する。

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウで，［表示］−［ジョブネットモニタ］を選択する。

［マンスリースケジュール］ウィンドウで，［表示］−［ジョブネットモニタ］を選択する。

［検索］ウィンドウで，［表示］−［ジョブネットモニタ］を選択する。

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウで，［表示］−［ジョブネットモニタ］−［待ち合わせ条件付きユニット］または［待ち合わせ対象ユニット］を選択する。

ここでは，［ジョブネットモニタ］ウィンドウの画面構成，メニューコマンド，および画面遷移について説明します。

12.9.1　画面構成

［ジョブネットモニタ］ウィンドウを次の図に示します。

図12‒220　［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

表示項目について説明します。

(1)　ツリーエリア

定義中のジョブネットが階層で表示されます。

リリース先ジョブネットの場合，ジョブネットはリリース登録した定義ごとに「ルートジョブネット名(リリースID)」の形式で表示されます。ただし，リリースIDが「AJS_AUTO」の場合，リリースIDは表示されません。

(2)　マップエリア

ツリーエリアで選択したジョブネットの中の情報が表示されます。

［オプション］−［壁紙の設定］でユニットごとに壁紙を設定している場合，またはカスタマイズによって壁紙を設定している場合は，壁紙画像が背景に表示されます。詳細については，「12.4.45 ［壁紙の設定］ダイアログボックス」，および「11.5.6 マップエリアの背景イメージを変更する」を参照してください。

［環境設定］ダイアログボックスの［エディタ・モニタ］タブで［ユニット名の改行］を［指定する］と設定している場合は，ユニット名の改行位置を指定できます。また，［環境設定］ダイアログボックスの［エディタ・モニタ］タブで［コメントの表示］を［する］と設定している場合は，ユニット名の下に詳細定義ダイアログボックスで設定されているコメントが続けて表示されます。詳細については，「12.3.42 ［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［ジョブネット］

マップエリアに表示中のジョブネット名称が相対名称，または完全名で表示されます。ジョブネット名称を相対名称，完全名のどちらで表示するかについては，ajs2view_opt.confファイルで設定します。詳細については，「11.5 ［ジョブネットエディタ］ウィンドウのカスタマイズ」を参照してください。

(3)　リストエリア

マップエリアに表示されているユニットの基本情報が一覧表示されます。リストエリアは，［表示］−［リストエリア］−［最小化］を選択することで最小化できます。

リストエリアに表示される項目および順序は変更できます。表示項目の設定方法については，「12.3.46 ［表示項目設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［ユニット名］

アイコンおよびユニット名が表示されます。アイコンは，状態または結果に対応した色で表示されます。

アイコン表示色をどの色にするかは，［環境設定］ダイアログボックスの［全般］タブで設定します。詳細については，「12.3.42 ［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［コメント］

ユニットの詳細定義ダイアログボックスで定義したコメントが表示されます。

［種別］

ユニットの種類が表示されます。

［状態］

実行状態が表示されます。

［遅延状態］

遅延状態が表示されます。

［リトライ状態］

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，標準カスタムジョブ，カスタムPCジョブ，またはカスタムUNIXジョブの場合，次のように表示されます。

リトライ設定をしているとき

リトライ状態（「リトライ待ち」，「リトライ実行中」，または「リトライ終了」）が表示されます。ただし，一度もリトライ実行されていないときは，空白が表示されます。

リトライ設定をしていないとき

空白が表示されます。

次のどれかに該当する場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

上記以外のユニット

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00より前

JP1/AJS3 - Managerのデータベースが互換用ISAM構成

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

［リトライ実行回数］

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，標準カスタムジョブ，カスタムPCジョブ，またはカスタムUNIXジョブの場合，次のように表示されます。

リトライ設定をしているとき

現在のリトライ実行回数が表示されます。一度もリトライ実行されていないときは，「0」が表示されます。

リトライ設定をしていないとき

「0」が表示されます。

次のどれかに該当する場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

上記以外のユニット

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00より前

JP1/AJS3 - Managerのデータベースが互換用ISAM構成

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。

12.9.2　メニューコマンド一覧

［ジョブネットモニタ］ウィンドウのメニューコマンドの一覧を次の表に示します。

表12‒55　［ジョブネットモニタ］ウィンドウのメニューコマンド一覧

メニュー

メニューコマンド

機能

表示されるダイアログボックス

ファイル

閉じる

［ジョブネットモニタ］ウィンドウを閉じる。

−

編集

スケジュール

ジョブネットのスケジュールを編集する。

ジョブネットが選択されている場合に，［スケジュールの設定］ダイアログボックスを表示する。

［スケジュールの設定］ダイアログボックスの［追加］ボタン，［変更］ボタン，または［コピー］ボタンをクリックすると，［スケジュールルール］ダイアログボックスを表示する。

［スケジュールルール］ダイアログボックスの［繰り返し］ボタンをクリックすると，［スケジュールルールの繰り返し設定］ダイアログボックスを表示する。

スケジュールの設定

スケジュールルール

スケジュールルールの繰り返し設定

検索

マップエリアで表示されている階層に定義してあるユニットを対象に，［検索］ウィンドウを表示する。

−

簡易検索−待ち合わせ条件付きユニット

選択したユニットを待ち合わせ対象ユニットとして指定している待ち合わせ条件付きユニットを検索する［検索］ウィンドウを表示する。

−

操作

計画一時変更−日時変更

選択したジョブネットの開始予定日時を変更する。

日時変更

計画一時変更−即時実行

ユニットの計画実行スケジュールの次回実行予定や確定実行スケジュールの実行を即時実行する。

即時実行

計画一時変更−実行中止

計画実行スケジュールの次回実行予定や確定実行スケジュールの実行を中止する。

−

計画一時変更−変更解除

計画実行スケジュールの次回実行予定の日時変更を解除する。

−

保留属性変更−保留属性設定

ツリーエリア，またはマップエリアで選択したユニットに保留属性を設定する。

−

保留属性変更−保留解除

ツリーエリア，またはマップエリアで選択したユニットの保留属性を解除する。

−

遅延監視変更

ジョブネットの遅延監視方法を変更する。

遅延監視一時変更

優先順位変更

ジョブネットの優先順位を変更する。

優先順位一時変更

中断

ジョブネットの実行を中断する。

−

強制終了

ルートジョブネット，またはジョブの実行を強制的に終了する。

−

再実行

ジョブネット，またはジョブを再実行する。

再実行

ジョブ状態変更

ジョブの状態と終了コードを変更する。

ジョブ状態変更

実行順序制御方式の一時変更−同期

接続先のジョブネットの実行順序制御方式を［同期］に一時変更する。この操作は，接続先のジョブネットの世代に対して実行できる。

−

実行順序制御方式の一時変更−非同期

接続先のジョブネットの実行順序制御方式を［非同期］に一時変更する。この操作は，接続先のジョブネットの世代に対して実行できる。

−

表示

詳細情報

ジョブネット，またはジョブの実行状態および実行結果の詳細情報を確認する。

［モニタ詳細］ダイアログボックスの［詳細］ボタンをクリックすると，［実行結果詳細］ダイアログボックスを表示する。

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスを表示する。

モニタ詳細−［アイコン名］

実行結果詳細

詳細定義−［アイコン名］

ジョブネットを表示

マップエリアで選択したジョブネットの下位をマップエリアに表示する。

−

親ジョブネットを表示

マップエリアに表示されているジョブネットの上位ジョブネットを表示する。

−

強調表示−先行だけ

基準となるユニットに対し，直接または間接の先行関係を持つユニットだけを強調表示する。

−

強調表示−後続だけ

基準となるユニットに対し，直接または間接の後続関係を持つユニットだけを強調表示する。

−

強調表示−先行と後続

基準となるユニットに対し，直接または間接の先行および後続関係を持つユニットを強調表示する。

−

強調表示−解除

強調表示を解除する。

−

実行ユニットだけ表示

実行ユニット表示機能の有効・無効を設定する。

実行ユニット表示機能を有効にした場合は，当日に実行された，または実行予定があるユニットだけを通常表示し，それ以外のユニットおよび関連線を淡い色で表示する。

−

ズーム

マップエリアの表示倍率を変更する。

ズーム

監視モード−固定監視

監視中の実行世代を更新しないで，ジョブネットを監視する。

−

監視モード−最新の状態を監視

ルートジョブネットで最新のジョブの結果を監視する。

−

監視モード−最新の結果を監視

ルートジョブネットで最新のジョブの状態を監視する。

−

リストエリア−最小化

リストエリアの表示サイズを最小化する。

−

リストエリア−元に戻す

リストエリアの表示サイズを最小化している場合，元のサイズに戻す。

−

リストフィルタ

リストフィルター機能の有効・無効を設定する。

−

デイリースケジュール−階層表示

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウを表示する。

−

デイリースケジュール−全ジョブ表示

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウを表示する。

−

マンスリースケジュール

［マンスリースケジュール］ウィンドウを表示する。

−

接続先のジョブネット−デイリースケジュール（階層表示）※

接続先のジョブネットを，［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウで表示する。

−

接続先のジョブネット−デイリースケジュール（全ジョブ表示）※

接続先のジョブネットを，［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウで表示する。

−

接続先のジョブネット−マンスリースケジュール※

接続先のジョブネットを，［マンスリースケジュール］ウィンドウで表示する。

−

接続先のジョブネット−ジョブネットモニタ※

接続先のジョブネットを，［ジョブネットモニタ］ウィンドウで表示する。

−

一時変更情報の一覧

一時変更の操作情報を確認する［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスを表示する。

［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスから任意の一時変更情報を選択し，再操作する。

一時変更情報の一覧

一時変更の再操作処理結果

引き継ぎ結果

ユニットが定義項目内で使用しているマクロ変数の解決結果を表示する。

引き継ぎ結果

待ち合わせ条件の状態一覧

選択した待ち合わせ条件付きユニットの待ち合わせ条件の状態を確認する［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウを表示する。

−

最新情報に更新

マップエリアの表示されているジョブネットの情報を最新の状態にする。

−

オプション

環境設定

JP1/AJS3 - Viewの環境設定をする。

環境設定

機能メニューの設定

表示色の選択

表示色の作成／表示色の変更

表示項目設定

ウィンドウのリストエリアに表示する項目を設定する。

表示項目設定

更新間隔の設定

マップエリアの情報を自動的に更新する間隔を設定する。

更新間隔の設定

壁紙の設定

マップエリアの壁紙となる画像ファイルをユニットごとに設定する。

壁紙の設定

ユニット完全名を記憶

選択しているユニットの，スケジューラーサービス名付きのユニットの完全名をシステムクリップボードに記憶する。

（例）AJSROOT1:/GROUP1/net1

−

一覧情報を記憶

リストエリアで選択した部分を，CSV形式でシステムクリップボードに記憶する。

−

ツールの設定

Viewから起動するツールを登録する。

登録済みのツールをView側のホストで起動する。

ツールの設定

ツールの登録

JP1/AJS3のコマンドの設定

JP1/AJS3 - Viewから実行するJP1/AJS3のコマンドを登録する。

登録済みのJP1/AJS3のコマンドを実行する。

JP1/AJS3のコマンドの設定

JP1/AJS3のコマンドの登録

JP1/AJS3のコマンド実行結果

ヘルプ

目次

Webブラウザーが起動し，オンラインヘルプの目次を表示する。

−

バージョン情報

JP1/AJS3 - Viewのバージョン情報を表示する。

−

（凡例）

−：表示されない。

注※

接続先のジョブネットが異なる認証圏のホストにある場合は，ログインが必要です。

12.9.3　［ジョブネットモニタ］ウィンドウの画面遷移

［ジョブネットモニタ］ウィンドウの画面遷移を次の図に示します。

図12‒221　［ジョブネットモニタ］ウィンドウの画面遷移

（凡例）

[図データ]：ウィンドウ

[図データ]：ダイアログボックス

[図データ]：メニュー，メニューコマンド

注※1

ダイアログボックスの表示項目については，「12.3 ［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ」を参照してください。

注※2

ダイアログボックスの表示項目については，「12.7 ［デイリースケジュール］ウィンドウ」を参照してください。

注※3

［モニタ詳細−［アイコン名］］ダイアログボックスが表示されます。表示項目については，「12.3 ［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ」も参照してください。

注※4

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスが表示されます。表示項目については，「12.3 ［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ」，または「12.4 ［ジョブネットエディタ］ウィンドウ」を参照してください。

注※5

ダイアログボックスの表示項目については，「12.4 ［ジョブネットエディタ］ウィンドウ」を参照してください。

12.9.4　［モニタ詳細−［アイコン名］］ダイアログボックス

［モニタ詳細−［アイコン名］］ダイアログボックスでは，選択したユニット（ジョブネット，リモートジョブネット，ジョブネットコネクタ以外）の実行状態および実行結果の詳細情報を確認します。［モニタ詳細−［ジョブネット］］ダイアログボックス，［モニタ詳細−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス，および［モニタ詳細−［ジョブネットコネクタ］］ダイアログボックスについては，「12.3.38 ［モニタ詳細−［ジョブネット］］ダイアログボックス」を参照してください。

［モニタ詳細−［アイコン名］］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒222　［モニタ詳細−［アイコン名］］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ユニット名］

ユニットの完全名が表示されます。

［状態］

ユニットの状態が表示されます。

［計画一時変更］

ユニットが計画一時変更されているかどうかが表示されます。

［保留］

ユニットの保留状態が表示されます。

保留状態の表示は，保留の設定によって異なります。表示内容と保留の設定を次の表に示します。

表12‒56　［モニタ詳細−［アイコン名］］ダイアログボックスでの保留状態の表示内容と保留の設定

表示内容

保留の設定

定義に従う（保留する）

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの［保留］で［する］を選択

定義に従う（保留しない）

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの［保留］で［しない］を選択

あり

［操作］−［保留属性変更］で［保留属性設定］を選択

なし

［操作］−［保留属性変更］で［保留解除］を選択

［開始日時］

ユニットの実行開始日時が表示されます。フレキシブルジョブの場合は，中継エージェントまたはJP1/AJS3 - Managerから宛先に実行要求した日時が表示されます。

［終了日時］

ユニットの実行終了日時が表示されます。

［遅延状態］

ユニットの遅延状態が表示されます。

［終了遅延日時］

終了遅延を監視する日時が表示されます。

実行所要時間による終了遅延監視は，開始日時からの相対的な日時を終了遅延日時とします。そのため，終了遅延日時が確定するのはジョブの実行が開始されたときとなります。

［終了遅延］

終了遅延の有無が表示されます。

［ジョブ登録日時］

ジョブを実行登録した日時が表示されます。

［ジョブ番号］

ジョブ番号が表示されます。

［終了コード］

ジョブの終了コードが表示されます。ジョブの終了コードの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.10.3 ジョブの終了コードを確認する」を参照してください。

［実行ホスト名］

実際にユニットが実行されたホスト名が表示されます。フレキシブルジョブの場合は，中継エージェント名またはマネージャーホスト名が表示されます。

［待ち合わせ］

ユニットが待ち合わせ条件付きユニットの場合に，成立していない待ち合わせ条件があるかどうかが次のように表示されます。

待ち合わせ条件が成立していない場合

「あり」と表示されます。

待ち合わせ条件が成立している場合

「なし」と表示されます。

なお，次のどれかの場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

待ち合わせ条件が設定されていない場合

接続先が，JP1/AJS3 - Manager 09-50より前またはJP1/AJS2 - Managerの場合

JP1/AJS3 - Managerのデータベースが互換用ISAM構成の場合

［リトライ状態］

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，標準カスタムジョブ，カスタムPCジョブ，またはカスタムUNIXジョブの場合，次のように表示されます。

リトライ設定をしているとき

「リトライ待ち」，「リトライ実行中」，「リトライ終了」のどれかが表示されます。ただし，一度もリトライ実行されていないときは，「なし」と表示されます。

リトライ設定をしていないとき

「なし」と表示されます。

次のどれかに該当する場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

上記以外のジョブ

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00より前

JP1/AJS3 - Managerのデータベースが互換用ISAM構成

次のどれかに該当する場合は，この項目は表示されません。

JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00より前

ユニット種別が，ルートジョブネット，ネストジョブネット，ルートリモートジョブネット，ネストリモートジョブネット，またはジョブネットコネクタの場合

［リトライ実行回数］

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，標準カスタムジョブ，カスタムPCジョブ，またはカスタムUNIXジョブの場合，次のように表示されます。

リトライ設定をしているとき

現在のリトライ実行回数が表示されます。一度もリトライ実行されていないときは，「0」が表示されます。

リトライ設定をしていないとき

「0」が表示されます。

次のどれかに該当する場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

上記以外のジョブ

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00より前

JP1/AJS3 - Managerのデータベースが互換用ISAM構成

次のどれかに該当する場合は，この項目は表示されません。

JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00より前

ユニット種別が，ルートジョブネット，ネストジョブネット，ルートリモートジョブネット，ネストリモートジョブネット，またはジョブネットコネクタの場合

［リトライ開始日時］

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，標準カスタムジョブ，カスタムPCジョブ，またはカスタムUNIXジョブの場合，次のように表示されます。

リトライ設定をしているとき

自動リトライが実行されて，ジョブが「実行中」状態になった直近の日時が「YYYY/MM/DD hh:mm:ss」の形式で表示されます。ただし，一度もリトライ実行されていないときは，「なし」と表示されます。

リトライ設定をしていないとき

「なし」と表示されます。

次のどれかに該当する場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

上記以外のジョブ

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00より前

JP1/AJS3 - Managerのデータベースが互換用ISAM構成

次のどれかに該当する場合は，この項目は表示されません。

JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00より前

ユニット種別が，ルートジョブネット，ネストジョブネット，ルートリモートジョブネット，ネストリモートジョブネット，またはジョブネットコネクタの場合

［リトライ登録日時］

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，標準カスタムジョブ，カスタムPCジョブ，またはカスタムUNIXジョブの場合，次のように表示されます。

リトライ設定をしているとき

自動リトライが実行されて，ジョブが「実行待ち」状態になった直近の日時が「YYYY/MM/DD hh:mm:ss」の形式で表示されます。ただし，一度もリトライ実行されていないときは，「なし」と表示されます。

リトライ設定をしていないとき

「なし」と表示されます。

次のどれかに該当する場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

上記以外のジョブ

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00より前

JP1/AJS3 - Managerのデータベースが互換用ISAM構成

次のどれかに該当する場合は，この項目は表示されません。

JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00より前

ユニット種別が，ルートジョブネット，ネストジョブネット，ルートリモートジョブネット，ネストリモートジョブネット，またはジョブネットコネクタの場合

［実行結果詳細］

［詳細］ボタンをクリックすると，［実行結果詳細］ダイアログボックスが表示されます。詳細については，「12.3.39 ［実行結果詳細］ダイアログボックス」を参照してください。

［起動］ボタン

カスタムジョブの状態を確認するための，外部プログラムが起動されます。

なお，［起動］ボタンを表示するためには，カスタムジョブ拡張設定ファイルの設定が必要です。詳細については，「11.7.16 ［モニタ詳細］ダイアログボックスの［起動］ボタンの表示／非表示と起動する外部プログラムを設定する」を参照してください。

補足事項

外部プログラムは，JP1/AJS3 - Viewホスト上でJP1/AJS3 - Viewを起動したOSユーザーの権限で実行されます。

JP1/AJS3 - Viewは，起動された外部プログラムの終了を待ちません。

［起動］ボタンを複数回クリックすると，その分だけ外部プログラムが起動されます。

外部プログラムでは，標準出力および標準エラー出力に出力しないでください。

［定義編集］ボタン

ユニットの詳細情報を定義する［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスが表示されます。詳細については，「12.3 ［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ」，または「12.4 ［ジョブネットエディタ］ウィンドウ」を参照してください。

12.10　［検索］ウィンドウ

［検索］ウィンドウは，条件を指定して目的のユニットを検索するためのウィンドウです。

［検索］ウィンドウの表示方法を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）で，［編集］−［検索］を選択する。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）で，［編集］−［検索］を選択する。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウで，［編集］−［検索］を選択する。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウで，［編集］−［検索］を選択する。

ここでは，［検索］ウィンドウの画面構成，メニューコマンド，画面遷移，および表示されるダイアログボックスについて説明します。

12.10.1　画面構成

接続先がJP1/AJS3 - Manager 09-00以降の場合と，JP1/AJS2 - Manager 08-50以前の場合とで，［検索］ウィンドウの表示項目が異なります。それぞれの画面構成について，次に説明します。

(1)　接続先がJP1/AJS3 - Manager 09-00以降の場合

［検索］ウィンドウを次の図に示します。

図12‒223　［検索］ウィンドウ

表示項目について説明します。

(a)　検索条件設定エリア

検索条件を指定します。複数の条件を指定した場合，AND条件として検索できます。また，指定した検索条件を保存することもできます。検索条件は最大32個保存できます。

［探す場所］と［検索対象］以外の条件の指定は任意です。任意の条件を指定したい場合は，各条件のチェックボックスをチェックします。デフォルトではチェックされていません。

［保存］ボタン

［検索条件の保存］ダイアログボックスを表示して，検索条件を保存します。［検索条件の保存］ダイアログボックスについては，「12.10.4 ［検索条件の保存］ダイアログボックス」を参照してください。

［削除］ボタン

［検索条件］ドロップダウンリストに表示されている名称で保存されている検索条件を削除します。

［検索条件］ドロップダウンリスト

検索条件を保存している場合は，検索条件の名称を選択できます。ドロップダウンリストには「（デフォルト）」，および保存した検索条件の名称が，最近使用した順に表示されます。検索条件を一つも保存していない場合は，「（デフォルト）」だけが表示されます。

「（デフォルト）」を選択すると，検索条件設定エリアはデフォルトに戻ります。

保存した検索条件の名称を選択すると，検索条件設定エリアに検索条件を復元します。

なお，ドロップダウンリストでの選択に関係なく，［探す場所］は選択前の状態が維持されます。

注意事項

検索条件の編集中に［検索条件］ドロップダウンリストの選択を変更すると，編集中の内容は破棄されます。編集内容を破棄したくない場合は，［保存］ボタンから検索条件を保存してください。

［探す場所］

検索対象の上位ユニットの完全名を961バイト以内の文字列で指定します。デフォルトでは，［検索］ウィンドウの起動元ウィンドウのツリーエリアで選択していたユニットの完全名が表示されます。また，［...］ボタンをクリックすると表示される［探す場所］ダイアログボックスからも検索対象の上位ユニットを指定できます。

なお，次の文字は指定できません。

；（セミコロン）

＝

(

)

半角スペース

タブ文字

改行文字

［探す場所］で表示されているユニットの配下をすべて検索する場合は，［配下も探す］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。［配下も探す］をチェックしないで検索すると，検索対象のユニットの直下にあるユニットだけが検索されます。

注意事項

［配下も探す］をチェックして，かつ［ユニット名］を指定しないで検索すると，検索処理に時間が掛かる場合があります。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）から［検索］ウィンドウを表示する場合は，必ず監視対象一覧でユニットを一つ選択してください。一つも選択していないとエラーになります。［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面），［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，または［ジョブネットモニタ］ウィンドウから［検索］ウィンドウを表示した場合は，ツリーエリアに常に選択があるため，エラーにはなりません。

［検索対象］

検索対象の範囲を指定します。指定できる項目を次に示します。

［定義だけ］

ユニットの定義だけが検索の対象になります。ユニットの実行状態や世代数は検索の対象になりません。

［定義と状態］

ユニットの実行状態や世代数が考慮され，ユニットの定義および状態が検索の対象になります。

デフォルトは，［検索］ウィンドウの起動元ウィンドウによって異なります。［ジョブネットエディタ］ウィンドウから起動した場合は［定義だけ］が，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウまたは［ジョブネットモニタ］ウィンドウから起動した場合は［定義と状態］がデフォルトになります。

［ユニット名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。この項目のチェックボックスをチェックした場合，空白のまま検索するとエラーになります。

なお，次の文字は指定できません。

，（コンマ）

：（コロン）

；（セミコロン）

/（スラント）

＝

(

)

半角スペース

タブ文字

改行文字

また，比較方法をドロップダウンリストから選択できます。選択できる比較方法とその意味を次の表に示します。デフォルトは［完全一致］です。

表12‒57　比較方法（文字列の場合）

項番

比較方法

意味

1

完全一致

検索条件の値と完全に一致する

2

前方一致

検索条件の値で始まる

3

後方一致

検索条件の値で終わる

4

不一致

検索条件の値と一致しない

5

含む

検索条件の値が含まれる

6

含まない

検索条件の値が含まれない

7

正規表現

検索条件の値を正規表現として扱う

比較方法が［正規表現］の場合，検索したいユニット名を64バイト以内の文字列で指定できます。［正規表現］で指定できる記号および指定例を次の表に示します。

表12‒58　正規表現で指定できる記号および指定例

記号

記号の意味

指定例

検索例

?

任意の1文字

A?

AB，A1，A?，A*，A¥

?E

DE，1E，?E，*E，¥E

*

任意の文字列

B*

B，BC，B12，B?*¥

¥

直後の記号を文字として扱う※

C¥?

C?だけ

注※

文字列の最後に指定するとエラーになります。

［コメント］

ユニットに定義されているコメントを，80バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。この項目のチェックボックスをチェックした場合，比較方法に［完全一致］を選択して空白のまま検索すると，コメントが定義されていないユニットが検索対象になります。

なお，次の文字は指定できません。

タブ文字

改行文字

また，比較方法をドロップダウンリストから選択できます。選択できる比較方法については，表12-57を参照してください。デフォルトは［完全一致］です。比較方法が［正規表現］の場合，164バイト以内の文字列を指定できます。正規表現で指定できる記号については，表12-58を参照してください。

［ユニット種別］

ドロップダウンリストから検索対象のユニット種別を指定します。

デフォルトでは，分類されたユニット種別を指定できます。ユニット種別を個別に指定したい場合は，［詳細］をチェックします。［詳細］はデフォルトではチェックされていません。

選択できる項目と検索対象のユニット種別を次の表に示します。デフォルトは［ジョブグループなど］です。

表12‒59　選択できる項目と検索対象のユニット種別

項番

選択できる項目

検索対象のユニット種別

1

［ジョブグループなど］

ジョブグループ

プランニンググループ

マネージャージョブグループ

2

［ルートジョブネットなど］

ルートジョブネット

ルートリモートジョブネット

マネージャージョブネット

3

［ジョブネットなど］

ルートジョブネット

ルートリモートジョブネット

マネージャージョブネット

ネストジョブネット

ネストリモートジョブネット

4

［標準ジョブ］

UNIXジョブ

PCジョブ

QUEUEジョブ

ORジョブ

判定ジョブ

フレキシブルジョブ※3

HTTP接続ジョブ※3

5

［イベントジョブ］※1

JP1イベント受信監視ジョブ

ファイル監視ジョブ

メール受信監視ジョブ

メッセージキュー受信監視ジョブ

MSMQ受信監視ジョブ

ログファイル監視ジョブ

Windowsイベントログ監視ジョブ

実行間隔制御ジョブ

6

［アクションジョブ］

JP1イベント送信ジョブ

メール送信ジョブ

メッセージキュー送信ジョブ

MSMQ送信ジョブ

JP1/Cm2状態通知ジョブ

ローカル電源制御ジョブ

リモート電源制御ジョブ

7

［カスタムジョブ］※2

カスタムジョブ

引き継ぎ情報設定ジョブ

8

［ジョブなど］

項番4〜7で対象となるすべてのジョブ

注

ジョブネットコネクタは，［詳細］をチェックしている場合にだけ指定できます。

注※1

［イベントジョブ］，または［詳細］をチェックしていてイベントジョブに分類されるジョブを指定している場合，ドロップダウンリストからイベントジョブの検索場所を選択できます。

選択できるイベントジョブの検索場所を次に示します。デフォルトは［すべて］です。

［すべて］

すべてのイベントジョブを検索します。

［起動条件］

起動条件（.CONDITION）配下のイベントジョブだけを検索します。

注※2

カスタムジョブは，［詳細］をチェックしていない場合にだけ指定できます。

注※3

フレキシブルジョブおよびHTTP接続ジョブは，JP1/AJS3 - Viewおよび接続先のJP1/AJS3 - Managerが11-00以降の場合に表示されます。

［定義］タブ

検索条件のうち，ユニット定義に関係する検索条件を指定します。

［定義］タブを次の図に示します。

図12‒224　［検索］ウィンドウ（［定義］タブ）

［定義］タブの検索条件について説明します。

［所有者］

ユニットの所有者名を，31バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。この項目のチェックボックスをチェックした場合，比較方法に［完全一致］を選択して空白のまま検索すると，所有者が定義されていないユニットが検索対象になります。

なお，次の文字は指定できません。

，（コンマ）

：（コロン）

；（セミコロン）

/（スラント）

＝

(

)

半角スペース

タブ文字

改行文字

また，ドロップダウンリストから比較方法を選択できます。選択できる比較方法については表12-57を参照してください。デフォルトは［完全一致］です。比較方法が［正規表現］の場合，文字列は66バイト以内で指定できます。正規表現で指定できる記号については，表12-58を参照してください。

［JP1資源グループ］

ユニットのJP1資源グループ名を，63バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。この項目のチェックボックスをチェックした場合，比較方法に［完全一致］を選択して空白のまま検索すると，JP1資源グループが定義されていないユニットが検索対象になります。

なお，次の文字は指定できません。

，（コンマ）

：（コロン）

；（セミコロン）

/（スラント）

＝

(

)

半角スペース

タブ文字

改行文字

.（ピリオド）

'（シングルクォーテーションマーク）

"（ダブルクォーテーションマーク）

#

$

%

&

~

|

[

]

@

<

>

{

}

+

!

また，ドロップダウンリストから比較方法を選択できます。選択できる比較方法については表12-57を参照してください。デフォルトは［完全一致］です。比較方法が［正規表現］の場合，文字列は130バイト以内で指定できます。正規表現で指定できる記号については，表12-58を参照してください。

［最終更新日時］

ユニットの最終更新日時を，年，月，日，時，および分で指定します。デフォルトはすべて空白です。

指定できる値を次の表に示します。

表12‒60　日時に指定できる値

項番

年月日

指定できる値

1

［年］

1994〜2036

2

［月］

1〜12

3

［日］

1〜選択した月の最終日

4

［時］

0〜23

5

［分］

0〜59

この項目のチェックボックスをチェックした場合，年月日時分のうち一部または全部を空白のまま検索したときの動作について，次の表に示します。

表12‒61　日時の指定が空白の場合の動作

項番

空白の年月日時分の種類

検索したときの動作

1

年月日および時分のすべてを空白のまま検索した場合

エラーになります。

2

年月日を指定しているが，時分は空白のまま検索した場合

指定した年月日の00:00:00〜23:59:59であるユニットを検索対象とします。

3

時分を指定しているが，年月日は空白のまま検索した場合

［検索開始］ボタンをクリックした日の，指定した時刻の00秒〜59秒であるユニットを検索対象とします。

4

年月日，または時分の組み合わせのうち，どれかを空白のまま検索した場合

エラーになります。

また，ドロップダウンリストから比較方法を選択できます。選択できる比較方法とその意味を次の表に示します。デフォルトは［一致］です。

表12‒62　比較方法（日付の場合）

項番

比較方法

意味

1

一致

検索条件の日時と一致する

2

以前

検索条件の日時以前である

3

以降

検索条件の日時以降である

年月日，または時分の指定と比較方法の組み合わせで検索できる日時の範囲を，次の表に示します。

表12‒63　日時の指定と比較方法の組み合わせで検索できる日時の範囲

項番

年月日

時分

比較方法

検索できる日時の範囲

1

○

○

一致

指定した年月日時分の00秒〜59秒に一致

2

○

○

以前

指定した年月日時分の59秒以前

3

○

○

以降

指定した年月日時分の00秒以降

4

○

×

一致

指定した年月日の00:00:00〜23:59:59

5

○

×

以前

指定した年月日の23:59:59以前

6

○

×

以降

指定した年月日の00:00:00以降

7

×

○

一致

［検索］ウィンドウを表示した日の指定した時分の00秒〜59秒に一致

8

×

○

以前

［検索］ウィンドウを表示した日の指定した時分の59秒以前

9

×

○

以降

［検索］ウィンドウを表示した日の指定した時分の00秒以降

（凡例）

○：指定あり

×：指定なし

［実行エージェント］

ユニットに定義されている実行エージェント名，または実行エージェントグループ名を，255バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。この項目のチェックボックスをチェックした場合，比較方法に［完全一致］を選択して空白のまま検索すると，詳細定義に実行エージェントが定義されていないユニットが検索対象になります。

なお，タブ文字は指定できません。

この検索条件は，キューレスジョブの実行ホストとしても指定できます。

［ユニット種別］で次の項目が選択されている場合，［実行エージェント］は不活性で表示され，検索条件として扱われません。

［詳細］がチェックされていない場合

・［ジョブグループなど］

［詳細］がチェックされている場合

・［ジョブグループ］

・［プランニンググループ］

・［マネージャジョブグループ］

・［マネージャジョブネット］

・［ジョブネットコネクタ］

・［ORジョブ］

・［判定ジョブ］

また，ドロップダウンリストから比較方法を選択できます。選択できる比較方法については表12-57を参照してください。デフォルトは［完全一致］です。比較方法が［正規表現］の場合，文字列は514バイト以内で指定できます。正規表現で指定できる記号については，表12-58を参照してください。

ユニットに実行エージェントを定義していない場合，上位ユニットの実行エージェントが仮定されます。仮定される上位ユニットの実行エージェントを考慮して検索対象に含める場合は，［上位ジョブネットの実行エージェントも探す］をチェックしてください。デフォルトではチェックされていません。

［実行ファイル］

PCジョブ，QUEUEジョブ，あるいはフレキシブルジョブに定義されている実行ファイル名，またはUNIXジョブに定義されているスクリプトファイル名を，511バイト以内の文字列で指定します。この検索条件を指定すると，PCジョブ，QUEUEジョブ，UNIXジョブ，およびフレキシブルジョブが検索対象となります。［ユニット種別］で次の項目が選択されている場合に指定できます。

［詳細］がチェックされていない場合

・［標準ジョブ］

・［ジョブなど］

［詳細］がチェックされている場合

・［UNIXジョブ］

・［PCジョブ］

・［QUEUEジョブ］

・［フレキシブルジョブ］

デフォルトは空白です。この項目のチェックボックスをチェックした場合，比較方法に［完全一致］を選択して空白のまま検索すると，実行ファイル名が定義されていないPCジョブ，QUEUEジョブ，およびUNIXジョブが検索対象になります。

なお，タブ文字は指定できません。

また，ドロップダウンリストから比較方法を選択できます。選択できる比較方法については表12-57を参照してください。デフォルトは［完全一致］です。比較方法が［正規表現］の場合，文字列は1,026バイト以内で指定できます。正規表現で指定できる記号については，表12-58を参照してください。

注意事項

この条件を指定した場合，カスタムPCジョブ，およびカスタムUNIXジョブは検索対象外となります。

［パラメーター］

PCジョブ，QUEUEジョブ，UNIXジョブ，またはフレキシブルジョブに定義されているパラメーターを1,023バイト以内の文字列で指定します。この検索条件を指定すると，PCジョブ，QUEUEジョブ，UNIXジョブ，およびフレキシブルジョブが検索対象となります。［ユニット種別］で次の項目が選択されている場合に指定できます。

［詳細］がチェックされていない場合

・［標準ジョブ］

・［ジョブなど］

［詳細］がチェックされている場合

・［UNIXジョブ］

・［PCジョブ］

・［QUEUEジョブ］

・［フレキシブルジョブ］

デフォルトは空白です。この項目のチェックボックスをチェックした場合，比較方法に［完全一致］を選択して空白のまま検索すると，パラメーターが定義されていないPCジョブ，QUEUEジョブ，UNIXジョブ，およびフレキシブルジョブが検索対象になります。

なお，タブ文字は指定できません。

また，ドロップダウンリストから比較方法を選択できます。選択できる比較方法については表12-57を参照してください。デフォルトは［完全一致］です。比較方法が［正規表現］の場合，文字列は2,050バイト以内で指定できます。正規表現で指定できる記号については，表12-58を参照してください。

注意事項

この条件を指定した場合，カスタムPCジョブ，およびカスタムUNIXジョブは検索対象外となります。

［リリース］

ユニットのリリース情報を指定します。どのリリース情報で検索するかは，ドロップダウンリストから選択します。

［ユニット種別］で次の項目が選択されている場合，ドロップダウンリストは不活性で表示され，検索条件として扱われません。

［詳細］がチェックされていない場合

・［ジョブグループなど］

［詳細］がチェックされている場合

・［ジョブグループ］

・［プランニンググループ］

・［マネージャジョブグループ］

・［ルートリモートジョブネット］

・［マネージャジョブネット］

・［ネストリモートジョブネット］

ドロップダウンリストから選択できる項目を次に示します。デフォルトは［日時］です。

［日時］

リリース日時を，年，月，日，時，および分で指定します。デフォルトはすべて空白です。指定できる値は表12-60を参照してください。

この項目のチェックボックスをチェックした場合，年月日時分のうち一部または全部を空白のまま検索したときの動作については，表12-61を参照してください。

また，ドロップダウンリストから比較方法を選択できます。選択できる比較方法については表12-62および表12-63を参照してください。デフォルトは［一致］です。

［ID］

リリースIDを30バイト以内で指定します。デフォルトは空白です。ただし，［ジョブネットエディタ］ウィンドウでリリース先ジョブネットを表示した状態で［検索］ウィンドウを表示した場合は，［ジョブネットエディタ］ウィンドウで表示しているリリース先ジョブネットのリリースIDが表示されます。

この項目のチェックボックスをチェックした場合，空白のまま検索するとエラーになります。

なお，次の文字は指定できません。

・半角スペース

・(

・)

・，（コンマ）

・：（コロン）

・；（セミコロン）

・＝

・/（スラント）

・タブ文字

・改行文字

・'（シングルクォーテーションマーク）

・"（ダブルクォーテーションマーク）

・’

・‘

・&

・*

・<

・>

・?

・[

・¥

・]

・^

・{

・|

・}

・~

［参照カレンダー］

ユニットがほかのジョブグループのカレンダーを参照している場合に，参照先として指定しているジョブグループ名（［スケジュールの設定］ダイアログボックスの［ジョブグループ名］に指定しているジョブグループ名）を，930バイト以内の文字列で指定します。

［ユニット種別］で次の項目が選択されている場合に指定できます。

［詳細］がチェックされていない場合

・［ルートジョブネットなど］

・［ジョブネットなど］

［詳細］がチェックされている場合

・［ルートジョブネット］

・［ルートリモートジョブネット］

・［ネストジョブネット］

・［ネストリモートジョブネット］

デフォルトは空白です。この項目のチェックボックスをチェックした場合，比較方法に［完全一致］を選択して空白のまま検索すると，ほかのジョブグループのカレンダーを参照していないユニットが検索対象になります。

なお，次の文字は指定できません。

(

)

，（コンマ）

：（コロン）

；（セミコロン）

＝

半角スペース

タブ文字

改行文字

また，ドロップダウンリストから比較方法を選択できます。選択できる比較方法については表12-57を参照してください。デフォルトは［完全一致］です。比較方法が［正規表現］の場合，文字列は1,864バイト以内で指定できます。正規表現で指定できる記号については，表12-58を参照してください。

［待ち合わせ対象］

ユニットの待ち合わせ条件に定義されている待ち合わせ対象ユニット名を，930バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。この項目のチェックボックスをチェックした場合，比較方法に［完全一致］を選択して空白のまま検索すると，待ち合わせ条件が設定されていないユニットが検索対象になります。

なお，次の文字は指定できません。

(

)

；（セミコロン）

＝

半角スペース

タブ文字

改行文字

［ユニット種別］で次の項目が選択されている場合，［待ち合わせ対象］は不活性で表示され，検索条件として扱われません。

［詳細］がチェックされていない場合

・［ジョブグループなど］

［詳細］がチェックされている場合

・［ジョブグループ］

・［プランニンググループ］

・［マネージャジョブグループ］

・［マネージャジョブネット］

・［ネストリモートジョブネット］

・［ORジョブ］

・［判定ジョブ］

また，ドロップダウンリストから比較方法を選択できます。選択できる比較方法については表12-57を参照してください。デフォルトは［完全一致］です。比較方法が［正規表現］の場合，文字列は1,864バイト以内で指定できます。正規表現で指定できる記号については，表12-58を参照してください。

［リトライ設定］

ドロップダウンリストからリトライ設定の有無を選択します。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00より前，またはデータベース構成が互換用ISAM構成の場合は使用できません。

［ユニット種別］で次の項目が選択されている場合に指定できます。

［詳細］がチェックされていない場合

・［標準ジョブ］

・［カスタムジョブ］

・［ジョブなど］

［詳細］がチェックされている場合

・［UNIXジョブ］

・［PCジョブ］

・［QUEUEジョブ］

・［フレキシブルジョブ］

・［HTTP接続ジョブ］

ドロップダウンリストから選択できる項目を次に示します。デフォルトは［あり］です。

［あり］

リトライ設定をしているユニットが検索対象になります。

［なし］

リトライ設定をしていないユニットが検索対象になります。

［状態］タブ

検索条件のうち，ユニットの実行状態に関係する検索条件を指定します。

このタブで表示される検索条件は，［検索対象］で［定義だけ］が選択されている場合，すべて不活性で表示されます。

［状態］タブを次の図に示します。

図12‒225　［検索］ウィンドウ（［状態］タブ）

［状態］タブの検索条件について説明します。

［対象世代］

ドロップダウンリストから世代の種類，または世代IDを指定します。ただし，擬似予定および実行抑止された予定は検索対象になりません。

この項目のチェックボックスをチェックしない場合，すべての実行世代が検索対象になります。

［ユニット種別］で次の項目が選択されている場合，［対象世代］は不活性で表示され，検索条件として扱われません。

［詳細］がチェックされていない場合

・［ジョブグループなど］

［詳細］がチェックされている場合

・［ジョブグループ］

・［プランニンググループ］

・［マネージャジョブグループ］

・［マネージャジョブネット］

ドロップダウンリストから選択できる項目を次に示します。

［最新状態］

最新状態の世代を検索対象とします。

検索対象となる世代は，現在ログインしているJP1/AJS3 - Managerの環境設定パラメーターVIEWSTATUSRANGEの設定値に従います。環境設定パラメーターの設定値と検索対象となる世代の優先度を次に示します。

VIEWSTATUSRANGE=allの場合（デフォルト）

1. 開始日時または再実行開始日時が現在時刻に最も近い実行世代

2. 再実行されていて待ち状態の予定世代

3. 次回実行する予定世代，または「閉塞」状態の世代

VIEWSTATUSRANGE=todayの場合※

1. 開始日時または再実行開始日時が現在時刻に最も近い実行世代

2. 再実行されていて待ち状態の予定世代

3. 当日の予定世代のうち次回実行する世代，または「閉塞」状態の世代

4. 当日に実行終了している結果世代のうち，終了日時が現在時刻に最も近い世代

注※　VIEWSTATUSRANGE=todayの場合，「未計画」状態のルートジョブネットは検索されません。

［最新結果］

終了日時が現在時刻に最も近い世代を検索対象とします。

［期間指定］

指定した期間に存在する世代を検索対象とします。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewおよび接続先のJP1/AJS3 - Managerが09-10以降の場合に表示されます。

この項目を選択すると，検索する期間の開始日時と終了日時が入力できるようになります。

指定できる値を次の表に示します。デフォルトは，開始日時が00時00分，終了日時が23時59分です。

表12‒64　日時に指定できる値

項番

年月日

指定できる値

1

［年］

1994〜2036

2

［月］

1〜12

3

［日］

1〜選択した月の最終日

4

［時］

0〜23

5

［分］

0〜59

開始日時および終了日時を次のように指定した場合はエラーになります。

・年，月，日，時，分のすべてを省略した場合。

・年，月，日のうちのどれかを省略した場合（年，月，日とも省略は可）。

・時，分の両方または片方を省略した場合。

・開始日時に終了日時よりあとの日時を指定した場合。

・指定できる範囲外の値を指定した場合。

なお，年，月，日を省略した場合は，検索日当日の日付が仮定されます。

ルートジョブネットの開始日時から終了日時が，指定した期間に一部でも重なる世代が検索されます。また，ルートジョブネットに実際の開始日時または終了日時がない場合は，ルートジョブネットの状態によって次の値が仮定されます。

表12‒65　ルートジョブネットの状態と開始日時・終了日時に仮定される値

項番

分類

ルートジョブネットの状態

開始日時・終了日時に仮定される値

1

予定世代

開始時刻待ち

保留中

実行が開始されていないため，開始日時・終了日時ともに開始予定日時が仮定されます。

現在日時が開始予定日時を超過している場合は，現在日時が仮定されます。※

2

実行中世代

実行中

監視中

警告検出実行中

異常検出実行中

起動条件待ち

実行が終了していないため，終了日時には現在日時が仮定されます。ただし，「起動条件待ち」状態の場合は，開始日時・終了日時ともに現在日時が仮定されます。※

3

結果世代

正常終了

警告検出終了

異常検出終了

中断

強制終了

順序不正

繰り越し未実行

監視正常終了

監視未起動終了

監視打ち切り終了

監視中断

−

実際の開始日時※および終了日時で検索されます。

注※

再実行した場合，開始日時は最初に再実行する前の開始日時になります。2回以上再実行した場合も変わりません。

［期間指定］を指定した場合の検索では，接続先のJP1/AJS3 - Managerが起動したときのタイムゾーンに従って検索します。そのため，JP1/AJS3 - ViewのタイムゾーンをJP1/AJS3 - Managerのタイムゾーンに合わせることを推奨します。タイムゾーンを合わせる方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.1 システムのタイムゾーンについて検討する」を参照してください。

また，JP1/AJS3 - Managerが夏時間に対応したタイムゾーンで起動している場合は，検索する期間の指定に注意が必要です。

2010年のアメリカ東海岸のタイムゾーン（TZ=EST5EDT）の場合の例を次に示します。

図12‒226　標準時間と夏時間の切り替え例

JP1/AJS3 - Managerをアメリカ東海岸のタイムゾーンで起動している場合，2010/3/14 2:00になると夏時間帯の3/14 3:00に切り替わるため，標準時間帯の2010/3/14 2:00〜2:59:59が省略されることになります（図12-226の(1)）。この2010/3/14 2:00〜2:59:59を［期間指定］に指定した場合，夏時間帯の3/14 3:00で検索します。

また，2010/11/7 2:00になると，標準時間帯の2010/11/7 1:00に切り替わるため，夏時間帯の2010/11/7 1:00〜1:59:59と，標準時間帯の2010/11/7 1:00〜1:59:59が存在することになります（図12-226の(2)）。この2010/11/7 1:00〜1:59:59を［期間指定］に指定した場合，夏時間帯の2010/11/7 1:00〜1:59:59で検索します。ただし，［期間指定］の終了日時に2010/11/7 1:59:59を指定した場合，標準時間帯の2010/11/7 1:59:59まで検索します。標準時間帯の2010/11/7 1:00〜1:59:59の世代を検索したい場合，［期間指定］の終了日時に2010/11/7 1:59を指定してください。

［世代指定（実行ID）］

特定の実行IDを持つ世代を検索対象とします。この項目は，［ジョブネットモニタ］ウィンドウから［検索］ウィンドウを表示した場合に選択できます。実行IDにはその世代の実行IDが表示されます。

各項目のデフォルトは，［検索］ウィンドウの起動元ウィンドウによって異なります。起動元ウィンドウごとのデフォルトを次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）から起動した場合

［最新状態］が表示されます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）から起動した場合

［最新状態］が表示されます。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウから起動した場合

［検索対象］で［定義だけ］が自動選択されるため，この項目は不活性になります。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウから起動した場合

［世代指定（実行ID）］が表示されます。実行IDには［ジョブネットモニタ］ウィンドウで表示していた世代の実行IDが表示されます。

［状態］

ドロップダウンリストからユニットの実行状態を指定します。

［ユニット種別］で次の項目が選択されている場合，［状態］は不活性で表示され，検索条件として扱われません。

［詳細］がチェックされていない場合

・［ジョブグループなど］

［詳細］がチェックされている場合

・［ジョブグループ］

・［プランニンググループ］

・［マネージャジョブグループ］

・［マネージャジョブネット］

デフォルトでは，分類された実行状態を指定できます。実行状態を個別に指定したい場合は，［詳細］をチェックします。［詳細］はデフォルトではチェックされていません。

選択できる項目と検索対象の実行状態を次の表に示します。デフォルトは，［詳細］をチェックしていない場合は［開始待ち］，チェックしている場合は［未登録］です。

表12‒66　選択できる項目と検索対象の実行状態

項番

選択できる項目

検索対象の実行状態

1

［開始待ち］

開始時刻待ち

先行終了待ち

実行待ち

キューイング

起動条件待ち

2

［保留中］

保留中

3

［実行中］

実行中

警告検出実行中

異常検出実行中

監視中

4

［異常終了］

異常検出終了

順序不正

中断

強制終了

起動失敗

終了状態不明

監視打ち切り終了

5

［警告終了］

警告検出終了

6

［正常終了］

正常終了

正常終了−偽

監視未起動終了

監視中断

監視正常終了

注

次に示す状態のユニットを検索する場合は，［詳細］をチェックして，個別に指定してください。

未登録

未計画

未実行終了

計画未実行

繰り越し未実行

閉塞

［遅延］

ドロップダウンリストからユニットの遅延状態を指定します。

［ユニット種別］で次の項目が選択されている場合，［遅延］は不活性で表示され，検索条件として扱われません。

［詳細］がチェックされていない場合

・［ジョブグループなど］

［詳細］がチェックされている場合

・［ジョブグループ］

・［プランニンググループ］

・［マネージャジョブグループ］

・［マネージャジョブネット］

・［ジョブネットコネクタ］

・［ORジョブ］

・［判定ジョブ］

選択できる項目と検索できる遅延状態を次の表に示します。デフォルトは［開始遅延あり，または終了遅延あり］です。

表12‒67　選択できる項目と検索できる遅延状態

項番

選択できる項目

検索できる遅延状態

1

［開始遅延あり，または終了遅延あり］

開始遅延

ネスト開始遅延

終了遅延

ネスト終了遅延

2

［開始遅延あり］

開始遅延

ネスト開始遅延

3

［終了遅延あり］

終了遅延

ネスト終了遅延

［保留予定］

ドロップダウンリストからユニットの保留予定の有無を指定します。

［ユニット種別］で次の項目が選択されている場合，［保留予定］は不活性で表示され，検索条件として扱われません。

［詳細］がチェックされていない場合

・［ジョブグループなど］

［詳細］がチェックされている場合

・［ジョブグループ］

・［プランニンググループ］

・［マネージャジョブグループ］

・［マネージャジョブネット］

・［ジョブネットコネクタ］

ドロップダウンリストから選択できる項目を次に示します。デフォルトは［あり］です。

［あり］

ユニットの詳細定義で保留を［する］に設定したユニット，および計画一時変更で保留を設定したユニットが検索対象になります。

［なし］

［あり］で指定されるユニット以外が検索対象になります。

補足事項

この項目のチェックボックスをチェックした場合は，待ち状態の世代だけでなく，保留中の世代および実行が終了した世代も検索対象になります。実行が終了した世代も検索対象になるため，再実行した場合に保留される世代についても検索できます。

待ち状態の世代だけ，実行が終了した世代だけ，または特定の世代だけを検索対象にしたい場合は，［対象世代］や［状態］を同時に指定して検索対象の世代を特定して検索してください。

［開始日時］

ユニットの開始日時を，年，月，日，時，および分で指定します。デフォルトはすべて空白です。指定できる値は表12-60を参照してください。

［ユニット種別］で次の項目が選択されている場合，［開始日時］は不活性で表示され，検索条件として扱われません。

［詳細］がチェックされていない場合

・［ジョブグループなど］

［詳細］がチェックされている場合

・［ジョブグループ］

・［プランニンググループ］

・［マネージャジョブグループ］

・［マネージャジョブネット］

この項目のチェックボックスをチェックした場合，年月日時分のうち一部または全部を空白のまま検索したときの動作については，表12-61を参照してください。

また，ドロップダウンリストから比較方法を選択できます。選択できる比較方法については表12-62および表12-63を参照してください。デフォルトは［一致］です。

なお，この条件を指定すると，実行中または実行が終了した世代だけが検索対象となります。

［終了日時］

ユニットの終了日時を，年，月，日，時，および分で指定します。デフォルトはすべて空白です。指定できる値は表12-60を参照してください。

［ユニット種別］で次の項目が選択されている場合，［終了日時］は不活性で表示され，検索条件として扱われません。

［詳細］がチェックされていない場合

・［ジョブグループなど］

［詳細］がチェックされている場合

・［ジョブグループ］

・［プランニンググループ］

・［マネージャジョブグループ］

・［マネージャジョブネット］

この項目のチェックボックスをチェックした場合，年月日時分のうち一部または全部を空白のまま検索したときの動作については，表12-61を参照してください。

また，ドロップダウンリストから比較方法を選択できます。選択できる比較方法については表12-62および表12-63を参照してください。デフォルトは［一致］です。

なお，この条件を指定すると，実行が終了した世代だけが検索対象となります。

［実行ホスト］

ユニットが実際に実行されたJP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentのホスト名を，255バイト以内の文字列で指定します。

［ユニット種別］で次の項目が選択されている場合，［実行ホスト］は不活性で表示され，検索条件として扱われません。

［詳細］がチェックされていない場合

・［ジョブグループなど］

・［ルートジョブネットなど］

・［ジョブネットなど］

［詳細］がチェックされている場合

・［ジョブグループ］

・［プランニンググループ］

・［マネージャジョブグループ］

・［ルートジョブネット］

・［ルートリモートジョブネット］

・［マネージャジョブネット］

・［ネストジョブネット］

・［ネストリモートジョブネット］

・［ジョブネットコネクタ］

・［ORジョブ］

・［判定ジョブ］

デフォルトは空白です。この項目のチェックボックスをチェックした場合，比較方法に［完全一致］を選択して空白のまま検索すると，実行ホストが確定していない待ち状態のジョブ，またはJP1/AJS3 - Agentでの実行対象外であるジョブグループやジョブネットが検索対象になります。

なお，タブ文字は指定できません。

また，ドロップダウンリストから比較方法を選択できます。選択できる比較方法については表12-57を参照してください。デフォルトは［完全一致］です。比較方法が［正規表現］の場合，文字列は514バイト以内で指定できます。正規表現で指定できる記号については，表12-58を参照してください。

［実行予定］

実行予定がないユニットを表示させない場合，［実行予定がないユニットは除く］をチェックします。

これによって，実行予定があるユニットだけを検索対象にできます。

実行予定がないユニットは，次に示す状態のユニットです。

未登録

未計画

計画未実行

未実行終了

ネストジョブネットと上位ジョブネットのスケジュール不一致や，実行中止したユニットは，「未計画」状態になります。この「未計画」状態のユニットは，先行ジョブの異常終了などによって「未実行終了」状態に遷移します。この場合の未実行終了のユニットは，「実行予定がないユニット」として扱われます。

繰り越し未実行

ネストジョブネットと上位ジョブネットのスケジュール不一致や，実行中止したユニットは，「未計画」状態になります。この「未計画」状態のユニットは，ルートジョブネットの繰り越し未実行によって「繰り越し未実行」状態に遷移します。この場合の繰り越し未実行のユニットは，「実行予定がないユニット」として扱われます。

［登録種別］

ドロップダウンリストからユニットの実行登録方法を指定します。

［ユニット種別］で次の項目が選択されている場合，［登録種別］は不活性で表示され，検索条件として扱われません。

［詳細］がチェックされていない場合

・［ジョブグループなど］

［詳細］がチェックされている場合

・［ジョブグループ］

・［プランニンググループ］

・［マネージャジョブグループ］

・［マネージャジョブネット］

ドロップダウンリストから選択できる項目を次に示します。デフォルトは［計画実行］です。

［計画実行］

計画実行登録したユニットが検索対象になります。

［確定実行］

確定実行登録したユニットが検索対象になります。

［即時実行］

即時実行登録したユニットが検索対象になります。

［リトライ実行］

ドロップダウンリストから自動リトライの実行有無を指定します。

この項目は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に表示されます。また，接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00より前，またはデータベース構成が互換用ISAM構成の場合は使用できません。

［ユニット種別］で次の項目が選択されている場合に指定できます。

［詳細］がチェックされていない場合

・［標準ジョブ］

・［カスタムジョブ］

・［ジョブなど］

［詳細］がチェックされている場合

・［UNIXジョブ］

・［PCジョブ］

・［QUEUEジョブ］

・［フレキシブルジョブ］

・［HTTP接続ジョブ］

ドロップダウンリストから選択できる項目を次に示します。デフォルトは［あり］です。

［あり］

リトライ設定をしていて，リトライ状態が「リトライ待ち」，「リトライ実行中」，または「リトライ終了」のユニットが検索対象になります。

［なし］

リトライ設定をしていて，リトライ状態が「リトライ待ち」，「リトライ実行中」，および「リトライ終了」のどれでもないユニットが検索対象になります。例えば，リトライ設定をしていて，初回の実行で正常終了したジョブが該当します。

(b)　［検索開始］ボタン

検索が開始されます。

［検索開始］ボタンの位置は，デフォルトで検索条件設定エリアの下部に表示されるよう設定されていますが，検索条件設定エリアをいちばん下までスクロールした位置に表示させるように変更できます。ボタンの配置を変更する設定については，「11.10.3 検索条件設定エリアの［検索開始］，［検索中止］，［クリア］ボタンの配置を変更する」を参照してください。

(c)　［検索中止］ボタン

検索が中止されます。［検索中止］ボタンをクリックすると，その時点までの検索結果が検索結果リストエリアに表示されます。

［検索中止］ボタンの位置は，デフォルトで検索条件設定エリアの下部に表示されるよう設定されていますが，検索条件設定エリアをいちばん下までスクロールした位置に表示させるように変更できます。ボタンの配置を変更する設定については，「11.10.3 検索条件設定エリアの［検索開始］，［検索中止］，［クリア］ボタンの配置を変更する」を参照してください。

(d)　［クリア］ボタン

［検索条件］ドロップダウンリストを「（デフォルト）」に戻し，検索条件設定エリアの編集内容を破棄します。同時に，検索結果リストエリアに表示されている検索結果を消去します。

［クリア］ボタンの位置は，デフォルトで検索条件設定エリアの下部に表示されるよう設定されていますが，検索条件設定エリアをいちばん下までスクロールした位置に表示させるように変更できます。ボタンの配置を変更する設定については，「11.10.3 検索条件設定エリアの［検索開始］，［検索中止］，［クリア］ボタンの配置を変更する」を参照してください。

(e)　検索結果リストエリア

検索条件設定エリアで指定した条件に合致したユニットが表示されます。

［ユニット名］

検索されたユニットのアイコンとユニット名が表示されます。アイコンは，状態または結果に対応した色で表示されます。

アイコン表示色をどの色にするかは，［環境設定］ダイアログボックスの［全般］タブで設定します。詳細については，「12.3.42 ［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［上位パス］

検索されたユニットの上位ユニットのパスが表示されます。上位パスとは，検索されたユニットの上位ユニットのフルパスから，サービス名を除いたパスのことです。スケジューラーサービス直下のユニットの場合，空白が表示されます。

（例）

検索対象のジョブのフルパスが「AJSROOT1:/jobnet/job01」の場合，上位パスは「/jobnet」になります。

［コメント］

検索されたユニットに定義されているコメントが表示されます。表示ユニットにコメントが定義されていない場合は空白が表示されます。

［種別］

検索されたユニットのユニット種別が表示されます。

［所有者］※1

検索されたユニットの所有者が表示されます。表示ユニットに所有者が定義されていない場合は空白が表示されます。

［JP1資源グループ］※1

検索されたユニットに定義されているJP1資源グループが表示されます。表示ユニットにJP1資源グループが定義されていない場合は空白が表示されます。

［最終更新日時］※1

検索されたユニットの最終更新日時が「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」の形式で表示されます。

［実行エージェント］※1

検索されたユニットに定義されている実行エージェント名が表示されます。表示ユニットに実行エージェントが定義されていない場合は空白が表示されます。検索されたユニットがフレキシブルジョブの場合は中継エージェント名が表示されます。

［実行ファイル］※1

検索されたジョブに定義されている実行ファイル名，またはスクリプトファイル名が表示されます。ジョブに実行ファイル，またはスクリプトファイルが定義されていない場合は空白が表示されます。検索されたユニットがUNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，またはフレキシブルジョブ以外の場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

［パラメーター］※1

検索されたジョブに定義されているパラメーターが表示されます。ジョブにパラメーターが定義されていない場合は空白が表示されます。検索されたユニットがUNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，またはフレキシブルジョブ以外の場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

［リリース日時］※1

検索されたユニットのリリース日時が「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」の形式で表示されます。表示ユニットがリリース先ジョブネット，またはその配下のユニットでない場合は，空白が表示されます。

［リリース状態］※1

検索されたユニットのリリース状態が表示されます。表示ユニットがリリース先ジョブネット，またはその配下のユニットでない場合は，空白が表示されます。

表示されるリリース状態は，次のどれかです。

適用中

リリース待ち

適用終了

［リリースID］※1

検索されたユニットのリリースIDが表示されます。表示ユニットがリリース先ジョブネット，またはその配下のユニットでない場合は，空白が表示されます。

［状態］※1，※2

検索されたユニットの実行状態が表示されます。

［開始予定日時］※1，※2

検索されたユニットの開始予定日時が「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」の形式で表示されます。表示ユニットが未登録の場合は空白が表示されます。

［開始日時］※1，※2

検索されたユニットの開始日時が「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」の形式で表示されます。表示ユニットが未登録の場合，または開始していない場合は空白が表示されます。

［終了日時］※1，※2

検索されたユニットの終了日時が「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」の形式で表示されます。表示ユニットが未登録の場合，または終了していない場合は空白が表示されます。

［開始遅延］※1，※2

検索されたユニットおよびその配下のユニットの開始遅延の有無が表示されます。表示ユニットがジョブの場合は「−（ハイフン）」が表示されます。表示ユニットが未登録の場合は空白が表示されます。

［終了遅延］※1，※2

検索されたユニットおよびその配下のユニットの終了遅延の有無が表示されます。表示ユニットが未登録の場合は空白が表示されます。

［保留］※1，※2

ユニットの保留状態が表示されます。表示ユニットが未登録の場合は空白が表示されます。

保留状態の表示は，保留の設定によって異なります。表示内容と保留の設定を次の表に示します。

表12‒68　検索結果リストエリアでの保留状態の表示内容と保留の設定

表示内容

保留の設定

定義に従う（保留する）

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの［保留］で［する］を選択

定義に従う（保留しない）

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの［保留］で［しない］を選択

定義に従う（前回異常時だけ保留）

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの［保留］で［前回異常時だけ保留］を選択

定義に従う（前回異常警告時だけ保留）

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの［保留］で［前回異常警告時だけ保留］を選択

あり

［操作］−［保留属性変更］で［保留属性設定］を選択

［実行登録］ダイアログボックスの［保留］で［する］をチェック

なし

［操作］−［保留属性変更］で［保留解除］を選択

［実行ホスト］※1，※2

検索されたユニットが実際に実行された実行ホスト名が表示されます。表示ユニットが未登録の場合，または開始していない場合は空白が表示されます。検索されたユニットがフレキシブルジョブの場合は，中継エージェント名またはマネージャーホスト名が表示されます。

［実行ID］※1，※2

検索されたユニットの実行IDが「@［mmmm］｛A〜Z｝nnnn」の形式で表示されます。表示ユニットが未登録の場合は空白が表示されます。

［参照カレンダー］※1

検索されたユニットがカレンダー情報として指定しているジョブグループ名が表示されます。表示ユニットがジョブネットでない場合は，「−（ハイフン）」が表示されます。表示ユニットがほかのジョブグループのカレンダーを参照していない場合は，空白が表示されます。

［ルートジョブネット］※1

検索されたユニットのルートジョブネットのパスが表示されます。表示ユニットがジョブグループの場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

［最大リトライ回数］※1

検索されたユニットに定義されている最大リトライ回数が表示されます。表示ユニットにリトライ設定が定義されていない場合は空白が表示されます。

検索されたユニットがUNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，標準カスタムジョブ，カスタムPCジョブ，またはカスタムUNIXジョブ以外の場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

［リトライ間隔］※1

検索されたユニットに定義されているリトライ間隔が表示されます。表示ユニットにリトライ設定が定義されていない場合は空白が表示されます。

検索されたユニットがUNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，標準カスタムジョブ，カスタムPCジョブ，またはカスタムUNIXジョブ以外の場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

［リトライ実行回数］※1，※2

検索されたユニットのリトライ実行回数が表示されます。表示ユニットにリトライ設定が定義されていない場合，または一度もリトライ実行されていない場合は「0」が表示されます。

検索されたユニットがUNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，標準カスタムジョブ，カスタムPCジョブ，またはカスタムUNIXジョブ以外の場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

注※1

これらの項目はデフォルトでは表示されません。表示させる方法は，「11.10.2 検索結果リストエリアの表示項目を設定する」を参照してください。

注※2

［検索対象］で［定義だけ］を選択した場合，これらの項目は常に「−（ハイフン）」で表示されます。

注意事項

リモートジョブネット配下のユニットは検索対象ではないため，検索結果リストエリアには表示されません。

検索条件と一致したユニットがない場合は，エラーメッセージが表示されます。

検索条件で指定した実行状態と，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウまたは［ジョブネットモニタ］ウィンドウで表示されるユニットの実行状態とが異なる場合があります。

［環境設定］ダイアログボックスの［メイン］タブの［ジョブグループの状態表示］で［する］を選択している場合でも，ジョブグループの実行状態は検索できません。

補足事項

検索結果リストエリアの最大表示ユニット数のデフォルトは1,000件です。最大表示ユニット数はカスタマイズできます。カスタマイズの方法については，「11.10.1 検索結果リストエリアに表示されるユニットの最大表示数を変更する」を参照してください。

検索結果リストエリアに表示されたジョブ，またはジョブネットをダブルクリックしたときに表示されるサブウィンドウは，［検索対象］で選択した項目によって異なります。

［検索対象］で［定義だけ］を選択した場合，［ジョブネットエディタ］ウィンドウが表示されます。［検索対象］で［定義と状態］を選択した場合，ジョブネットまたはジョブが未登録なら［ジョブネットエディタ］ウィンドウが表示されます。登録済みなら［ジョブネットモニタ］ウィンドウが表示されます。

ジョブをダブルクリックした場合，ツリーエリアでその一つ上位のユニットまで展開されたあと，ダブルクリックしたユニットがマップエリアで選択された状態で表示されます。

ジョブネットをダブルクリックした場合は，ツリーエリアでそのユニットまで展開された状態で表示されます。

なお，ジョブグループをダブルクリックしても，サブウィンドウは表示されません。

(2)　接続先がJP1/AJS2 - Manager 08-50以前の場合

［検索］ウィンドウを次の図に示します。

図12‒227　［検索］ウィンドウ

表示項目について説明します。

(a)　検索条件設定エリア

検索条件を指定します。複数の条件を指定した場合，AND条件として検索できます。

［探す場所］

検索対象の上位ユニットの完全名を指定します。［検索］ウィンドウの起動元ウィンドウのツリーエリアで選択していたユニットの完全名が表示されます。［探す場所］で表示されているユニットの直下のユニットより下位のユニットも検索する場合は，［下位のユニットも探す］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

［検索名］

ユニット名を30バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。正規表現で検索したい場合は，［正規表現］をチェックします。［正規表現］をチェックした場合は，検索したいユニット名を64バイト以内の文字列で指定できます。指定できる記号および指定例を次に示します。

表12‒69　正規表現で指定できる記号および指定例

記号

記号の意味

指定例

検索されるユニット名

?

任意の1文字

A?

AB，A1，A?，A*，A¥

?E

DE，1E，?E，*E，¥E

*

任意の文字列

B*

B，BC，B12，B?*¥

¥

直後の記号を文字として扱う※

C¥?

C?だけ

注※

指定文字列の最後に指定するとエラーになります。

また，［正規表現］をチェックした場合，［検索タイプ］の［前方一致］，［中間一致］，および［後方一致］は選択できません。

なお，次の文字列は指定できません。

(

)

，（コンマ）

：（コロン）

；（セミコロン）

＝

/（スラント）

空白文字

［検索タイプ］

［検索名］で入力した文字列を含むユニット名を検索したい場合に選択します。［検索名］で［正規表現］がチェックされている場合は，選択できません。

デフォルトは［前方一致］です。選択できる種類を次に示します。

［前方一致］

［検索名］で入力した文字列で始まるユニット名が検索されます。

［中間一致］

［検索名］で入力した文字列を含むユニット名が検索されます。ただし，入力した文字列で始まる場合または終わる場合を除きます。

［後方一致］

［検索名］で入力した文字列で終わるユニット名が検索されます。

［ユニット種別］

ユニット種別を指定します。指定できる種別を次の表に示します。デフォルトは［すべて］です。

表12‒70　選択できる項目と検索対象のユニット種別

項番

選択できる項目

検索対象のユニット種別

1

［すべて］

すべてのユニット種別

2

［ジョブグループ］※1

ジョブグループ

プランニンググループ

マネージャージョブグループ

3

［ルートジョブネット］※1

ルートジョブネット

ルートリモートジョブネット

ルートマネージャージョブネット

4

［ジョブネット］

ジョブネット

リモートジョブネット

マネージャージョブネット

ジョブネットコネクタ

5

［ジョブネットコネクタ］※2

ジョブネットコネクタ

6

［ジョブなど］

PCジョブ，イベントジョブ，アクションジョブ，カスタムジョブなど

注※1

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウから［検索］ウィンドウを表示したときだけ，指定できます。

注※2

接続先がJP1/AJS2 - Manager 08-10より前の場合，表示されません。

［検索対象ステータス］

検索したいユニットを状態で検索するか，または結果で検索するかを選択します。選択できる種類は，［状態］と［結果］です。デフォルトは［状態］です。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，または［ジョブネットモニタ］ウィンドウから［検索］ウィンドウを起動した場合は，選択できません。

［状態］を選択した場合に検索対象となる世代は，現在ログインしているJP1/AJS3 - Managerの環境設定パラメーターVIEWSTATUSRANGEの設定値に従います。環境設定パラメーターの設定値と検索対象となる世代の優先度を次に示します。

VIEWSTATUSRANGE=allの場合（デフォルト）

1. 開始日時または再実行開始日時が現在時刻に最も近い実行世代

2. 再実行されていて待ち状態の予定世代

3. 次回実行する予定世代，または「閉塞」状態の世代

VIEWSTATUSRANGE=todayの場合

1. 開始日時または再実行開始日時が現在時刻に最も近い実行世代

2. 再実行されていて待ち状態の予定世代

3. 当日の予定世代のうち次回実行する世代，または「閉塞」状態の世代

4. 当日に実行終了している結果世代のうち，終了日時が現在時刻に最も近い世代

［結果］を選択した場合に検索対象となる世代は，終了日時が現在時刻に最も近い世代です。

［状態／遅延］

ユニットの実行状態を指定します。デフォルトは［すべて］です。

遅延状態のユニットだけを検索したい場合は，［遅延のあるユニットのみを検索する］をチェックします。デフォルトではチェックされていません。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウから［検索］ウィンドウを表示した場合は，［状態／遅延］を指定できません。また，［遅延のあるユニットのみを検索する］はチェックできません。

検索できる実行状態を次に示します。

すべて

未登録

開始時刻待ち

先行終了待ち

保留中

実行待ち

未計画

キューイング

実行中

警告検出実行中

異常検出実行中

正常終了

警告検出終了

異常検出終了

計画未実行

未実行終了

中断

強制終了

順序不正

繰り越し未実行

起動失敗

終了状態不明

閉塞

監視中

起動条件待ち

監視未起動終了

監視正常終了

監視打ち切り終了

監視中断

正常終了−偽

［その他］

ユニット種別や検索対象の状態以外の検索条件を指定します。

［検索する項目］

コメント，所有者，またはJP1資源グループを検索条件として指定します。デフォルトは［なし］です。指定できる検索条件を次に示します。

［なし］

検索する条件を指定しない場合に選択します。

［コメント］

コメントを検索する条件として検索したい場合に選択します。

［所有者］

所有者を検索する条件として検索したい場合に選択します。

［JP1資源グループ］

JP1資源グループを検索する条件として検索したい場合に選択します。

［含まれる文字列］

［検索する項目］で指定した検索条件について，［含まれる文字列］で入力した文字列を含むユニット名が検索されます。［検索する項目］で［なし］を指定している場合は，入力できません。

また，［検索する項目］で［コメント］，［所有者］，または［JP1資源グループ］を指定している場合，この項目は省略することもできます。

［検索する項目］で指定した条件によって，指定できる文字列やデフォルト値などは異なります。指定できる文字列やデフォルト値などを次の表に示します。

表12‒71　指定できる文字列やデフォルト値

項番

［検索する項目］

制限値

指定できる文字列

デフォルト値

1

［なし］

該当なし

該当なし

空白（不活性表示）

2

［コメント］

80バイト

制限なし

空白

3

［所有者］

31バイト

次の文字以外の文字列

(

)

，（コンマ）

：（コロン）

；（セミコロン）

＝

/（スラント）

空白文字

空白

4

［JP1資源グループ］

63バイト

A〜Z，a〜z（英字）

0〜9（アラビア数字）

_（アンダーバー）

空白

(b)　［検索］ボタン

検索が開始されます。

(c)　［クリア］ボタン

検索条件をデフォルトの状態に戻し，検索結果が消去されます。

(d)　検索結果リストエリア

検索条件設定エリアで指定した条件に合致したユニットが表示されます。

［ユニット名］

検索されたユニットのユニット名が表示されます。

［上位パス］

検索されたユニットの上位ユニットのパスが表示されます。上位パスとは，検索されたユニットの上位ユニットのフルパスから，サービス名を除いたパスのことです。

（例）

検索対象のジョブのフルパスが「AJSROOT1:/jobnet/job01」の場合，上位パスは「/jobnet」になります。

注意事項

次のユニットは検索対象ではないので，検索結果リストエリアには表示されません。

・リモートジョブネットの下にあるユニット

・起動条件

検索条件と一致したユニットがない場合は，エラーメッセージが表示されます。

検索条件で指定した実行状態と，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウまたは［ジョブネットモニタ］ウィンドウで表示されるユニットの実行状態とが異なる場合があります。

［環境設定］ダイアログボックスの［ジョブグループの状態表示］で，［しない］が選択されている場合，ジョブグループの実行状態などは検索しません。

［下位のユニットも探す］がチェックされていて，かつ［検索名］を指定していない場合，検索に時間が掛かることがあります。

補足事項

検索結果リストエリアの最大表示ユニット数のデフォルトは1,000件です。最大表示ユニット数はカスタマイズできます。カスタマイズの方法については，「11.10.1 検索結果リストエリアに表示されるユニットの最大表示数を変更する」を参照してください。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ，［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，および［ジョブネットモニタ］ウィンドウで検索した場合，次の項目の検索条件は，次回表示時に使用できます。

・［検索名］

・［正規表現］

・［検索タイプ］

・［検索する項目］

・［含まれる文字列］

検索結果リストエリアに表示されたジョブ，またはジョブネットをダブルクリックすると，サブウィンドウが表示されます。

ダブルクリックしたユニットが未登録のジョブネットまたはその配下のジョブの場合，［ジョブネットエディタ］ウィンドウが表示されます。

ダブルクリックしたユニットが登録済みのジョブネットまたはその配下のジョブの場合，［ジョブネットモニタ］ウィンドウが表示されます。

ジョブをダブルクリックした場合，ツリーエリアでその一つ上位のユニットまで展開されたあと，ダブルクリックしたユニットがマップエリアで選択された状態で表示されます。

ジョブネットをダブルクリックした場合は，ツリーエリアでそのユニットまで展開された状態で表示されます。

なお，ジョブグループをダブルクリックしても，サブウィンドウは表示されません。

また，ダブルクリックしたユニットがない場合は，エラーメッセージが表示されます。

12.10.2　メニューコマンド一覧

［検索］ウィンドウのメニューコマンドの一覧を次の表に示します。

表12‒72　［検索］ウィンドウのメニューコマンド一覧

メニュー

メニューコマンド

機能

表示される

ダイアログボックス

ファイル

閉じる

［検索］ウィンドウを閉じる。

−

編集

ジョブネットエディタ

ジョブネットまたはリモートジョブネットを選択している場合，［ジョブネットエディタ］ウィンドウを表示する。

−

すべて選択

選択状態のユニットがあるエリアを対象に，すべてのユニットを選択する。

−

操作

計画一時変更−日時変更※1

選択したジョブネットの開始予定日時を変更する。

日時変更

計画一時変更−即時実行※1

計画実行スケジュールの次回実行予定，または確定実行スケジュールの実行予定を早めて実行する。

即時実行

計画一時変更−実行中止※1

計画実行スケジュールの次回実行予定，または確定実行スケジュールの実行予定を中止する。

−

計画一時変更−変更解除※1

計画実行スケジュールの次回実行予定，確定実行スケジュールの日時変更，または実行中止を解除する。

−

保留属性変更−保留属性設定※1

選択したスケジュールに保留属性を設定する。

−

保留属性変更−保留解除※1

スケジュールに設定した保留属性を解除する。

−

中断※1

ジョブネットの実行を中断する。

−

強制終了※1

ルートジョブネット，またはジョブの実行を強制的に終了する。

−

再実行※1

ジョブネット，またはジョブを再実行する。

再実行

表示

メイン

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウを表示する。

−

サマリー監視※2，※3，※4

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面（テンポラリー））を表示する。

検索結果リストエリアに表示されたユニット（単数または複数）を選択し，一時的にサマリー監視画面で表示できる。

−

デイリースケジュール−階層表示

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウを表示する。

−

デイリースケジュール−全ジョブ表示

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウを表示する。

−

マンスリースケジュール

［マンスリースケジュール］ウィンドウを表示する。

−

ジョブネットモニタ※1

［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示する。

−

一時変更情報の一覧※4

一時変更の操作情報を確認する［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスを表示する。

［一時変更情報の一覧］ダイアログボックスから任意の一時変更情報を選択し，再操作する。

一時変更情報の一覧

一時変更の再操作処理結果

待ち合わせ条件の設定一覧

選択したユニット配下にある待ち合わせ条件付きユニットの待ち合わせ条件の設定を確認する［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウを表示する。

−

待ち合わせ条件の状態一覧

選択した待ち合わせ条件付きユニットの待ち合わせ条件の状態を確認する［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウを表示する。

−

リストフィルタ

リストフィルター機能の有効・無効を設定する。

−

オプション

環境設定

JP1/AJS3 - Viewの動作環境を設定する。

環境設定

機能メニューの設定

表示色の選択

表示色の作成／表示色の変更

表示項目設定※4

検索結果リストエリアに表示する項目を設定する。

表示項目設定

ユニット完全名を記憶

選択しているユニットの，スケジューラーサービス名付きのユニットの完全名をシステムクリップボードに記憶する。

（例）AJSROOT1:/GROUP1/net1

−

一覧情報を記憶※5

検索結果リストエリアで選択した部分を，CSV形式でシステムクリップボードに記憶する。

−

ツールの設定

Viewから起動するツールを登録する。

登録済みのツールをView側のホストで起動する。

ツールの設定

ツールの登録

JP1/AJS3のコマンドの設定※4

JP1/AJS3 - Viewから実行するJP1/AJS3のコマンドを登録する。

登録済みのJP1/AJS3のコマンドを実行する。

JP1/AJS3のコマンドの設定

JP1/AJS3のコマンドの登録

JP1/AJS3のコマンド実行結果

ヘルプ

目次

Webブラウザーが起動し，オンラインヘルプの目次を表示する。

−

バージョン情報

JP1/AJS3 - Viewのバージョン情報を表示する。

バージョン情報

（凡例）

−：表示されない。

注※1

［検索対象］で［定義だけ］を指定している場合は選択できません。

注※2

［サマリー監視］画面の監視対象として指定できるユニットは，ルートジョブネット，ルートリモートジョブネット，またはプランニンググループです。

次のユニットを選択した場合はエラーになります。

・ジョブグループ

・マネージャージョブグループ

・マネージャージョブネット

ジョブを選択した場合は，そのジョブが定義されているルートジョブネットが監視対象となります。

注※3

タイトルバーには「サマリー監視 (テンポラリー)」と表示され，一時的な表示であることを示します。このメニューから表示する［サマリー監視］画面では，次の操作はできません。

・［ファイル］−［別のウィンドウで表示］

・監視対象のユニットの保存

・［オプション］メニューの［環境設定］，［デフォルト値の設定］，［状態記憶］，および［ユーザー共通プロファイル］

注※4

接続先がJP1/AJS2 - Manager 08-50以前の場合，表示されません。

注※5

一度にクリップボードにコピーできるデータの数は，1,000行までです。

12.10.3　［検索］ウィンドウの画面遷移

［検索］ウィンドウの画面遷移を次の図に示します。

図12‒228　［検索］ウィンドウの画面遷移

（凡例）

[図データ]：ウィンドウ

[図データ]：ダイアログボックス

[図データ]：メニュー，メニューコマンド

注※1

ダイアログボックスの表示項目については，「12.3 ［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ」を参照してください。

注※2

検索条件設定エリアの［保存］ボタンをクリックすると表示されます。

注※3

検索条件設定エリアの［探す場所］にある［...］ボタンをクリックすると表示されます。

12.10.4　［検索条件の保存］ダイアログボックス

［検索条件の保存］ダイアログボックスでは，保存する検索条件の名称を指定して，検索条件を保存します。［検索条件の保存］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒229　［検索条件の保存］ダイアログボックス

［検索条件名］

保存する検索条件の名称を52バイト以内の文字列で指定します。

なお，空白および次の文字は指定できません。

(

)

半角スペース

全角スペース

12.10.5　［探す場所］ダイアログボックス

［探す場所］ダイアログボックスでは，検索対象のユニットを指定します。［探す場所］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒230　［探す場所］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

ツリーエリア

スケジューラーサービスとその配下のユニットが階層で表示されます。表示されるユニットの中から検索対象のユニットを選択します。

表示されるユニットと表示されないユニットを次に示します。

＜表示されるユニット＞

ジョブグループ

ルートジョブネット

ネストジョブネット

リモートジョブネット

プランニンググループ

.CONDITION（起動条件）

＜表示されないユニット＞

リリース先ジョブネットの配下のユニット

マネージャージョブグループ

マネージャージョブネット

ジョブネットコネクタ

ジョブ

12.11　［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウ

［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウは，ユニットに設定した待ち合わせ条件の内容を確認するためのウィンドウです。

［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウの表示方法を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）で，［表示］−［待ち合わせ条件の設定一覧］を選択する。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）で，［表示］−［待ち合わせ条件の設定一覧］を選択する。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウで，［表示］−［待ち合わせ条件の設定一覧］を選択する。

［検索］ウィンドウで，［表示］−［待ち合わせ条件の設定一覧］を選択する。

注意事項

リリースされているジョブネットを［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウに表示する場合，リリース状態が「適用中」のジョブネット定義の配下の待ち合わせ条件付きユニットを対象に，待ち合わせ対象ユニットの定義不正をチェックします。そのため，「リリース待ち」状態のジョブネット定義の配下の待ち合わせ条件付きユニットをチェックする場合は，リリース登録前にリリース元となるジョブネットをあらかじめチェックしておく必要があります。

［検索］ウィンドウまたは［ジョブネットエディタ］ウィンドウでリリース状態が「適用中」以外のジョブネット定義を選択すると，［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウは表示できません。

ここでは，［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウの画面構成，メニューコマンド，および画面遷移について説明します。

12.11.1　画面構成

［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウを次の図に示します。

図12‒231　［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウ

表示項目について説明します。

［ユニット名］

待ち合わせ条件付きユニットのアイコンおよびユニット名が表示されます。

［上位パス］

待ち合わせ条件付きユニットの上位ユニットのパスが表示されます。

［コメント］

待ち合わせ条件付きユニットに定義されているコメントが表示されます。

［リリースID］

待ち合わせ条件付きユニットがリリース登録されている場合は，リリースIDが表示されます。リリース登録されていない場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

［待ち合わせ対象ユニット名］

待ち合わせ条件付きユニットが待ち合わせる，待ち合わせ対象ユニットのアイコンおよびユニット名が表示されます。

待ち合わせ対象ユニットまたはその上位ユニットに参照権限がない場合，アイコンとして「？」アイコンが表示されます。また，待ち合わせ対象ユニットが定義不正の場合，アイコンは表示されません。

［上位パス（待ち合わせ対象）］

待ち合わせ対象ユニットの上位ユニットのパスが表示されます。

［コメント（待ち合わせ対象）］

待ち合わせ対象ユニットに定義されているコメントが表示されます。

次の場合，「−（ハイフン）」が表示されます。

待ち合わせ対象ユニットが定義不正の場合

待ち合わせ対象ユニットがプランニンググループ配下のユニットの場合

待ち合わせ対象ユニットまたはその上位ユニットに参照権限がない場合

［リリースID（待ち合わせ対象）］

待ち合わせ対象ユニットがリリース登録されている場合は，リリースIDが表示されます。

次の場合，「−（ハイフン）」が表示されます。

待ち合わせ対象ユニットがリリース登録されていない場合

待ち合わせ対象ユニットが定義不正の場合

待ち合わせ対象ユニットまたはその上位ユニットに参照権限がない場合

［待ち合わせ定義］

接続先のJP1/AJS3 - Managerが10-00以降の場合と，09-50以降かつ10-00より前の場合とで，表示内容が異なります。それぞれの表示内容について，次に説明します。

接続先のJP1/AJS3 - Managerが10-00以降の場合

待ち合わせ条件の定義に不正な内容があるかどうか，詳細な内容が表示されます。表示される内容とその意味を次の表に示します。表示された内容に応じて，待ち合わせ条件を見直してください。これらのチェックに該当しない場合は，空白が表示されます。

なお，リリース機能を使用している場合は，リリース状態が「適用中」のジョブネット定義に対してのチェック結果が表示されます。また，待ち合わせ条件による実行順序のループはチェックされません。

表12‒73　［待ち合わせ定義］に表示される情報

表示内容

意味

存在しない

待ち合わせ対象ユニットが存在しません。

待ち合わせ条件を見直し，存在するユニットを待ち合わせ対象ユニットとして指定するか，待ち合わせが不要な場合は待ち合わせ対象ユニットの指定を削除してください。

権限なし

［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウを起動したJP1ユーザーが，待ち合わせ対象ユニットまたはその上位ユニットの参照権限（JP1_AJS_Guest権限以上）を持っていないため，待ち合わせ条件をチェックできません。

待ち合わせ対象ユニットとして指定できるユニットが指定されている場合は，待ち合わせてから実行を開始できます。待ち合わせ対象ユニットとして指定できないユニットが指定されている場合は，実行時にエラーになります。

権限のあるユーザーで待ち合わせ条件を見直すことを推奨します。

待ち合わせ対象ユニットとして指定できるユニットについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.2.5 待ち合わせ条件を使用したユニットの実行順序制御」を参照してください。

プランニンググループ配下

待ち合わせ対象ユニットとしてプランニンググループ配下のユニットが指定されているため，待ち合わせ条件をチェックできません。

待ち合わせ対象ユニットとしてプランニンググループ配下のユニットを指定する場合の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.2.5 待ち合わせ条件を使用したユニットの実行順序制御」を参照してください。

ユニット種別不正

待ち合わせ対象ユニットとして指定できないユニット種別のユニットが設定されています。

待ち合わせ対象ユニットとして指定できるユニットについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.2.5 待ち合わせ条件を使用したユニットの実行順序制御」を参照してください。

同一ユニット

待ち合わせ対象ユニットと待ち合わせ条件付きユニットが同じユニットです。

待ち合わせ対象ユニットには，待ち合わせ条件付きユニットとは異なるユニットを指定してください。

上位ユニット

待ち合わせ対象ユニットとして待ち合わせ条件付きユニットの上位ユニットが設定されています。

待ち合わせ対象ユニットには，待ち合わせ条件付きユニットの上位ユニットでないユニットを指定してください。

下位ユニット

待ち合わせ対象ユニットとして待ち合わせ条件付きユニットの下位ユニットが設定されています。

待ち合わせ対象ユニットには，待ち合わせ条件付きユニットの下位ユニットでないユニットを指定してください。

起動条件

待ち合わせ対象ユニットまたは待ち合わせ条件付きユニットのルートジョブネットに起動条件が設定されています。

実行時に起動条件を使用するとエラーになる場合があります。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.2.5 待ち合わせ条件を使用したユニットの実行順序制御」を参照してください。

接続先のJP1/AJS3 - Managerが09-50以降かつ10-00より前の場合

待ち合わせ条件の定義に不正な内容があるかどうかが表示されます。

「定義不正」と表示された場合は，待ち合わせ条件を見直してください。実行時にエラーとなります。

次の場合，「−（ハイフン）」が表示され，実行時にエラーとなる場合があります。待ち合わせ条件を見直してください。

待ち合わせ対象ユニットがプランニンググループ配下のユニットの場合

待ち合わせ対象ユニットまたはその上位ユニットに参照権限がない場合

これらのチェックに該当しない場合は，「正常」と表示されます。

なお，リリース機能を使用している場合は，リリース状態が「適用中」のジョブネット定義が定義不正かどうかが表示されます。また，待ち合わせ条件による実行順序のループはチェックされません。

待ち合わせ対象ユニットとして指定できるユニットについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.2.5 待ち合わせ条件を使用したユニットの実行順序制御」を参照してください。

［待ち合わせ方法］

［待ち合わせ条件の設定］ダイアログボックスで設定した，待ち合わせ方法が表示されます。

［待ち合わせる世代がない場合］

［待ち合わせ条件の設定］ダイアログボックスで設定した，待ち合わせる世代がない場合の動作が表示されます。

［監視未起動終了の場合］

［待ち合わせ条件の設定］ダイアログボックスで設定した，待ち合わせ対象ユニットが起動条件付きジョブネットの場合の動作の設定が表示されます。

次の場合，「−（ハイフン）」が表示されます。

バージョン10-00以降のJP1/AJS3 - Viewからバージョン09-50のJP1/AJS3 - Managerに接続している場合

［実行世代に異常終了がある場合］

［待ち合わせ条件の設定］ダイアログボックスで設定した，待ち合わせ対象ユニットが起動条件付きジョブネットの場合の動作の設定が表示されます。

［繰り越し未実行のときは開始する］の設定は表示されません。

次の場合，「−（ハイフン）」が表示されます。

バージョン10-00以降のJP1/AJS3 - Viewからバージョン09-50のJP1/AJS3 - Managerに接続している場合

12.11.2　メニューコマンド一覧

［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウのメニューコマンドの一覧を次の表に示します。

表12‒74　［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウのメニューコマンド一覧

メニュー

メニューコマンド

機能

表示されるダイアログボックス

ファイル

閉じる

［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウを閉じる。

−

編集

ジョブネットエディタ−待ち合わせ条件付きユニット

選択している待ち合わせ条件付きユニットの［ジョブネットエディタ］ウィンドウを表示する。

−

ジョブネットエディタ−待ち合わせ対象ユニット

選択している待ち合わせ対象ユニットの［ジョブネットエディタ］ウィンドウを表示する。

−

すべて選択

すべてのユニットを選択する。

−

待ち合わせ条件の設定

選択している待ち合わせ条件付きユニットの［待ち合わせ条件の設定］ダイアログボックスを表示する。

待ち合わせ条件の設定

待ち合わせ対象ユニットの設定

待ち合わせ対象ユニットの選択

表示

リストフィルタ

リストフィルター機能の有効・無効を設定する。

−

オプション

環境設定

JP1/AJS3 - Viewの動作環境を設定する。

環境設定

機能メニューの設定

表示色の選択

表示色の作成／表示色の変更

ユニット完全名を記憶−待ち合わせ条件付きユニット

選択している待ち合わせ条件付きユニットの，スケジューラーサービス名付きのユニットの完全名をシステムクリップボードに記憶する。

（例）AJSROOT1:/GROUP1/net1

−

ユニット完全名を記憶−待ち合わせ対象ユニット※

選択している待ち合わせ対象ユニットの，スケジューラーサービス名付きのユニットの完全名をシステムクリップボードに記憶する。

（例）AJSROOT1:/GROUP1/net1

−

一覧情報を記憶

選択した行を，CSV形式でシステムクリップボードに記憶する。

−

ヘルプ

目次

Webブラウザーが起動し，オンラインヘルプの目次を表示する。

−

バージョン情報

JP1/AJS3 - Viewのバージョン情報を表示する。

バージョン情報

（凡例）

−：表示されない。

注※

待ち合わせ対象ユニットとして，プランニンググループ直下にあるルートジョブネット配下のユニットを指定している場合，ユニットの完全名ではなく，完全名からルートジョブネット名を省略した文字列がシステムクリップボードに記憶されます。例えば，待ち合わせ対象ユニットの完全名が「/プランニンググループ/ルートジョブネット/ジョブ」の場合，システムクリップボードには「/プランニンググループ/ジョブ」という文字列が記憶されます。

12.11.3　［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウの画面遷移

［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウの画面遷移を次の図に示します。

図12‒232　［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウの画面遷移

（凡例）

[図データ]：ウィンドウ

[図データ]：ダイアログボックス

[図データ]：メニュー，メニューコマンド

注※1

待ち合わせ条件付きユニットのジョブネットエディタが表示されます。

注※2

待ち合わせ対象ユニットのジョブネットエディタが表示されます。

注※3

ダイアログボックスの表示項目については，「12.3 ［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ」を参照してください。

12.12　［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウ

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウは，待ち合わせ条件付きユニットおよび待ち合わせ対象ユニットの状態を確認するためのウィンドウです。

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウには，現在待ち合わせ対象となっている世代の情報が表示されます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.2.5(8) 待ち合わせ対象ユニットの確認方法」を参照してください。

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウの表示方法を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）で，［表示］−［待ち合わせ条件の状態一覧］−［状態］，［結果］，または［次回予定］を選択する。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）で，［表示］−［待ち合わせ条件の状態一覧］を選択する。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウで，［表示］−［待ち合わせ条件の状態一覧］を選択する。

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウで，［表示］−［待ち合わせ条件の状態一覧］を選択する。

［マンスリースケジュール］ウィンドウで，［表示］−［待ち合わせ条件の状態一覧］を選択する。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウで，［表示］−［待ち合わせ条件の状態一覧］を選択する。

［検索］ウィンドウで，［表示］−［待ち合わせ条件の状態一覧］を選択する。

注意事項

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウは，表示元のウィンドウで多くのユニットを選択していたり，表示する待ち合わせ対象ユニットの数が多かったりすると，表示に時間が掛かることがあります。［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウを表示する場合は，多くのユニットを表示しないようにしてください。また，一つの待ち合わせ条件付きユニットに設定する待ち合わせ対象ユニットの数は，できるだけ少なくすることを推奨します。

ここでは，［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウの画面構成，メニューコマンド，および画面遷移について説明します。

12.12.1　画面構成

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウを次の図に示します。

図12‒233　［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウ

表示項目について説明します。

［ユニット名］

待ち合わせ条件付きユニットのアイコンおよびユニット名が表示されます。

［上位パス］

待ち合わせ条件付きユニットの上位ユニットのパスがスケジューラーサービス名付きで表示されます。

［コメント］

待ち合わせ条件付きユニットに定義されているコメントが表示されます。

［状態］

待ち合わせ条件付きユニットの状態が表示されます。

待ち合わせ条件付きユニットが起動条件付きジョブネットの場合，監視世代の状態が表示されます。

［実行ID］

待ち合わせ条件付きユニットの実行IDが表示されます。

待ち合わせ条件付きユニットが起動条件付きジョブネットの場合，監視世代の実行IDが表示されます。

［待ち合わせ対象ユニット名］

待ち合わせ条件付きユニットが待ち合わせる，待ち合わせ対象ユニットのアイコンおよびユニット名が表示されます。

待ち合わせ対象ユニットまたはその上位ユニットに参照権限がない場合，アイコンとして「？」アイコンが表示されます。

また，次の場合，アイコンは表示されません。

待ち合わせ対象ユニットが定義不正の場合

待ち合わせ対象ユニットに実行予定がない場合

待ち合わせ対象ユニットが未登録の場合

［上位パス（待ち合わせ対象）］

待ち合わせ対象ユニットの上位ユニットのパスがスケジューラーサービス名付きで表示されます。

［コメント（待ち合わせ対象）］

待ち合わせ対象ユニットに定義されているコメントが表示されます。

待ち合わせ対象にプランニンググループを設定していた場合，実際に待ち合わせるプランニンググループ配下のユニットのコメントが表示されます。

次の場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

待ち合わせ対象ユニットが定義不正の場合

待ち合わせ対象ユニットに実行予定がない場合

待ち合わせ対象ユニットが未登録の場合

待ち合わせ対象ユニットまたはその上位ユニットに参照権限がない場合

待ち合わせ対象ユニットにプランニンググループを設定していて，実際に待ち合わせるプランニンググループ配下のユニットに実行予定がない場合

［状態（待ち合わせ対象）］

待ち合わせ対象ユニットの状態が表示されます。

待ち合わせ対象ユニットが起動条件付きジョブネットの場合，監視世代の状態が表示されます。

待ち合わせ対象ユニットがプランニンググループの場合，実際に待ち合わせるプランニンググループ配下のユニットの状態が表示されます。

次の場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

待ち合わせ対象ユニットが定義不正の場合

待ち合わせ対象ユニットに実行予定がない場合

待ち合わせ対象ユニットにプランニンググループを設定していて，実際に待ち合わせるプランニンググループ配下のユニットに実行予定がない場合

待ち合わせ対象ユニットが未登録の場合，「未登録」と表示されます。

待ち合わせ対象ユニットまたはその上位ユニットに参照権限がない場合でも表示されます。

［実行ID（待ち合わせ対象）］

待ち合わせ対象ユニットの実行IDが表示されます。

待ち合わせ対象ユニットが起動条件付きジョブネットの場合，監視世代の実行IDが表示されます。

待ち合わせ対象ユニットがプランニンググループの場合，実際に待ち合わせるプランニンググループ配下のユニットの実行IDが表示されます。

次の場合は「−（ハイフン）」が表示されます。

待ち合わせ対象ユニットが定義不正の場合

待ち合わせ対象ユニットに実行予定がない場合

待ち合わせ対象ユニットにプランニンググループを設定していて，実際に待ち合わせるプランニンググループ配下のユニットに実行予定がない場合

待ち合わせ対象ユニットが未登録の場合，空白が表示されます。

待ち合わせ対象ユニットまたはその上位ユニットに参照権限がない場合でも表示されます。

［待ち合わせ状態］

待ち合わせ対象ユニットの待ち合わせ状態が表示されます。表示される項目を次に示します。

未完了

待ち合わせ対象ユニットの実行終了を待ち合わせています。

未完了（手動）

待ち合わせ有効化の操作によって，選択している待ち合わせ条件付きユニットが再度待ち合わせ対象ユニットの実行終了を待ち合わせています。

未完了（再実行）

待ち合わせ対象ユニットの後続ユニットの再実行によって，待ち合わせ対象ユニットが異常終了から終了状態に変更されました。待ち合わせは未完了です。

完了

待ち合わせ対象ユニットが実行終了し，待ち合わせが完了しています。

完了（手動）

待ち合わせ無効化の操作によって，待ち合わせが完了しています。

［待ち合わせ方法］

［待ち合わせ条件の設定］ダイアログボックスで設定した，待ち合わせ方法が表示されます。

［待ち合わせる世代がない場合］

［待ち合わせ条件の設定］ダイアログボックスで設定した，待ち合わせる世代がない場合の動作が表示されます。

［監視未起動終了の場合］

［待ち合わせ条件の設定］ダイアログボックスで設定した，待ち合わせ対象ユニットが起動条件付きジョブネットの場合の動作の設定が表示されます。

次の場合，「−（ハイフン）」が表示されます。

バージョン10-00以降のJP1/AJS3 - Viewからバージョン09-50のJP1/AJS3 - Managerに接続している場合

［実行世代に異常終了がある場合］

［待ち合わせ条件の設定］ダイアログボックスで設定した，待ち合わせ対象ユニットが起動条件付きジョブネットの場合の動作の設定が表示されます。

［繰り越し未実行のときは開始する］の設定は表示されません。

次の場合，「−（ハイフン）」が表示されます。

バージョン10-00以降のJP1/AJS3 - Viewからバージョン09-50のJP1/AJS3 - Managerに接続している場合

12.12.2　メニューコマンド一覧

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウのメニューコマンドの一覧を次の表に示します。

表12‒75　［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウのメニューコマンド一覧

メニュー

メニューコマンド

機能

表示されるダイアログボックス

ファイル

閉じる

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウを閉じる。

−

編集

すべて選択

すべてのユニットを選択する。

−

操作

待ち合わせ−待ち合わせ無効化

選択している待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットの待ち合わせを無効にする。

−

待ち合わせ−待ち合わせ有効化

選択している待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットの待ち合わせを有効にする。

−

表示

デイリースケジュール−階層表示−待ち合わせ条件付きユニット※1

選択している待ち合わせ条件付きユニットの［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウを表示する。

−

デイリースケジュール−階層表示−待ち合わせ対象ユニット※1，※2

選択している待ち合わせ対象ユニットの［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウを表示する。

−

デイリースケジュール−全ジョブ表示−待ち合わせ条件付きユニット※1

選択している待ち合わせ条件付きユニットの［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウを表示する。

−

デイリースケジュール−全ジョブ−待ち合わせ対象ユニット※1，※2

選択している待ち合わせ対象ユニットの［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウを表示する。

−

マンスリースケジュール−待ち合わせ条件付きユニット※1

選択している待ち合わせ条件付きユニットの［マンスリースケジュール］ウィンドウを表示する。

−

マンスリースケジュール−待ち合わせ対象ユニット※1，※2

選択している待ち合わせ対象ユニットの［マンスリースケジュール］ウィンドウを表示する。

−

ジョブネットモニタ−待ち合わせ条件付きユニット

選択している待ち合わせ条件付きユニットの［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示する。

−

ジョブネットモニタ−待ち合わせ対象ユニット※2

選択している待ち合わせ対象ユニットの［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示する。

−

リストフィルタ

リストフィルター機能の有効・無効を設定する。

−

最新情報に更新

表示されている情報を最新の状態にする。

−

オプション

環境設定

JP1/AJS3 - Viewの動作環境を設定する。

環境設定

機能メニューの設定

表示色の選択

表示色の作成／表示色の変更

ユニット完全名を記憶−待ち合わせ条件付きユニット

選択している待ち合わせ条件付きユニットの，スケジューラーサービス名付きのユニットの完全名をシステムクリップボードに記憶する。

（例）AJSROOT1:/GROUP1/net1

−

ユニット完全名を記憶−待ち合わせ対象ユニット※3

選択している待ち合わせ対象ユニットの，スケジューラーサービス名付きのユニットの完全名をシステムクリップボードに記憶する。

（例）AJSROOT1:/GROUP1/net1

−

一覧情報を記憶

選択した行を，CSV形式でシステムクリップボードに記憶する。

−

ヘルプ

目次

Webブラウザーが起動し，オンラインヘルプの目次を表示する。

−

バージョン情報

JP1/AJS3 - Viewのバージョン情報を表示する。

−

（凡例）

−：表示されない。

注※1

接続先のJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00より前の場合，実行時にメッセージKAVV455-Eが出力されます。

注※2

待ち合わせ対象ユニットとしてプランニンググループを指定している場合，プランニンググループ直下のルートジョブネットの，実際に待ち合わせる世代に対してウィンドウを表示します。

待ち合わせ対象ユニットとしてプランニンググループ直下のルートジョブネット配下のユニットを指定している場合，プランニンググループ直下のルートジョブネットの，実際に待ち合わせる世代に対してウィンドウを表示します。

注※3

待ち合わせ対象ユニットとして，プランニンググループ直下にあるルートジョブネット配下のユニットを指定している場合，ユニットの完全名ではなく，完全名からルートジョブネット名を省略した文字列がシステムクリップボードに記憶されます。例えば，待ち合わせ対象ユニットの完全名が「/プランニンググループ/ルートジョブネット/ジョブ」の場合，システムクリップボードには「/プランニンググループ/ジョブ」という文字列が記憶されます。

12.12.3　［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウの画面遷移

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウの画面遷移を次の図に示します。

図12‒234　［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウの画面遷移

（凡例）

[図データ]：ウィンドウ

[図データ]：ダイアログボックス

[図データ]：メニュー，メニューコマンド

注※1

待ち合わせ条件付きユニットを対象に，ウィンドウが表示されます。

注※2

待ち合わせ対象ユニットを対象に，ウィンドウが表示されます。

注※3

ダイアログボックスの表示項目については，「12.3 ［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ」を参照してください。

12.13　その他のダイアログボックス

ここでは，各ウィンドウからは表示できないダイアログボックスについて説明します。

12.13.1　［カスタムジョブの登録］ダイアログボックス

カスタムジョブの登録をすると，JP1/AJS3 - Viewでカスタムジョブをジョブネットに定義できるようになります。［カスタムジョブの登録］ダイアログボックスは，カスタムジョブを登録したり，登録してあるカスタムジョブの情報を変更または削除したりするダイアログボックスです。

Windowsのスタートメニューから，［JP1_Automatic Job Management System 3 - View］−［カスタムジョブ登録］を選択すると，［カスタムジョブの登録］ダイアログボックスが表示されます。

［カスタムジョブの登録］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒235　［カスタムジョブの登録］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［登録済みカスタムジョブ］

登録してあるカスタムジョブの名前とコメントが表示されます。

［新規登録］ボタン

カスタムジョブの情報を新規に登録します。［新規登録］ボタンをクリックすると，［カスタムジョブ登録情報］ダイアログボックスが表示されます。詳細については，「12.13.2 ［カスタムジョブ登録情報］ダイアログボックス」を参照してください。

［変更］ボタン

登録してあるカスタムジョブの情報を変更します。［変更］ボタンをクリックすると，［カスタムジョブ登録情報］ダイアログボックスが表示されます。詳細については，「12.13.2 ［カスタムジョブ登録情報］ダイアログボックス」を参照してください。

［削除］ボタン

登録してあるカスタムジョブを削除します。

12.13.2　［カスタムジョブ登録情報］ダイアログボックス

［カスタムジョブ登録情報］ダイアログボックスは，登録するカスタムジョブの情報を定義するダイアログボックスです。

カスタムジョブの種類（標準カスタムジョブ，カスタムPCジョブ，カスタムUNIXジョブ）については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　4. カスタムジョブ」を参照してください。

［カスタムジョブ登録情報］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒236　［カスタムジョブ登録情報］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［名前］

カスタムジョブ名を8バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。

なお，次の文字は指定できません。

半角スペース

"（ダブルクォーテーションマーク）

*

/

:（コロン）

<

>

?

¥

|

MS-DOSのデバイス名（NUL，CON，AUX，CLOCK$，COM1〜COM9，LPT1〜LPT9，PRN）

「MS-DOSのデバイス名.（ピリオド）」で始まる文字列

改行文字やタブ文字などの制御文字

制御文字を含めると，カスタムジョブの登録に失敗します。

［コメント］

コメントを40バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは空白です。指定したコメントが，JP1/AJS3 - Viewのカスタムジョブのジョブ名として，［詳細定義−［Custom Job］］ダイアログボックスの［ユニット名］に表示されます。このため，ユニット名に指定できない文字は使用しないでください。また，ユニット名の上限（30バイト）を超えた文字列を指定した場合は，上限までの文字列が［詳細定義−［Custom Job］］ダイアログボックスの［ユニット名］に表示されます。

［定義プログラム］

標準カスタムジョブと連携する各プログラムの定義プログラムを255バイト以内のフルパスで指定します。定義プログラムはJP1/AJS3 - Viewホスト上に必要です。［...］ボタンをクリックして，表示されるダイアログボックスからファイル名を選択することもできます。標準カスタムジョブの場合，この項目は必ず指定します。なお，改行文字は指定できません。

カスタムPCジョブの場合，任意の文字列を指定してください。ここで指定した定義プログラムは使用されませんが，標準カスタムジョブのカスタムジョブ登録情報との互換のために，指定する必要があります。

カスタムUNIXジョブの場合，この項目は指定できません。

［実行プログラム］

標準カスタムジョブと連携する各プログラムの実行プログラム（.exe）を255バイト以内のフルパスで指定します。実行プログラムはJP1/AJS3 - Manager，またはJP1/AJS3 - Agentと同じホストにある，実行プログラムを指定します。JP1/AJS3 - ViewホストがJP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentと同じホストの場合，［...］ボタンをクリックして，表示されるダイアログボックスからファイル名を選択することもできます。標準カスタムジョブの場合，この項目は必ず指定します。なお，改行文字は指定できません。

カスタムPCジョブの場合，任意の文字列を指定してください。ここで指定した実行プログラムは使用されませんが，標準カスタムジョブのカスタムジョブ登録情報との互換のために，指定する必要があります。

カスタムUNIXジョブの場合，この項目は指定できません。

実行プログラムが複数のJP1/AJS3 - Agentにあって，インストールパスが異なる場合は，「$xxx$¥実行ファイル名」と指定します。「xxx」には，変数を指定します。このとき，JP1/AJS3 - Agentホストで変数を登録（定義）する必要があります。登録方法の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.1 ジョブ実行時のワークパスを変数として定義する」（Windowsの場合），またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.1 ジョブ実行時のワークパスを変数として定義する」（UNIXの場合）を参照してください。

［バージョン］

「0600」を指定します。

［クラス名］

連携するプログラムごとに指定します。指定できる種類を次に示します。

標準カスタムジョブの場合

JP1/FTP：JP1FTP

JP1/AJS3 for Enterprise Applications：JP1AMR3

JP1/AJS3 for Enterprise Applications：JP1AMR3BW

JP1/AJS3 for Enterprise Applications：JP1AMR3CP

HITACHI JOB ENTRY - CLIENTMF：MFJOB

JP1/OJE for VOS3：VOS3JOB

JP1/OJE for VOS1：VOS1JOB

JP1/OJE for VOS1：VOS1NET

JP1/OJE for VOSK：VOSKJOB

JP1/OJE for VOSK：VOSKNET

HITSENSER Data Mart Server：DMSV

Cosminexus Manager：COSMNGSV

Cosminexus Manager：COSMNGAP

JP1/Advanced Shell：ADSHPC

JP1/Advanced Shell：ADSHUX

JP1/Advanced Shell：ADSHAPPEXEC

JP1/DH - AJE：DHAJEW

JP1/CPA：CPALINK

カスタムPCジョブおよびカスタムUNIXジョブの場合

USER_任意の名称（「USER_」は必ず指定します）の形式で，総バイト数が16バイト以内の文字列で指定します。

クラス名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

次の文字を指定すると，［ジョブネットエディタ］ウィンドウのアイコンリストに，カスタムジョブのアイコンが表示されなくなります。

・"（ダブルクォーテーションマーク）

・*

・/

・:（コロン）

・<

・>

・?

・¥

・|

・MS-DOSのデバイス名（NUL，CON，AUX，CLOCK$，COM1〜COM9，LPT1〜LPT9，PRN）

・「MS-DOSのデバイス名.（ピリオド）」で始まる文字列

なお，次の文字は指定できません。

・半角スペース

・改行文字やタブ文字などの制御文字

登録済みのカスタムジョブと同じクラス名を指定しないでください。また，貼り付けで改行文字を入力しないでください。改行文字を含めると，［ジョブネットエディタ］ウィンドウのアイコンリストに，カスタムジョブのすべてのアイコンが表示されなくなります。

カスタムジョブのアイコンが表示されなくなった場合は，次に示す作業を行ってください。

1. カスタムジョブ登録情報フォルダ配下にある次のフォルダおよびファイル以外をすべて削除する。

＜削除対象外＞

jaフォルダ

enフォルダ

Cjobregm.exe

CJNAME.cjx.model

*.cjx

CJX.xsd

*.dll

*.olb

*.tlb

なお，カスタムジョブ登録情報フォルダは，次のとおりです。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥custom.dir

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

2. カスタムジョブをすべて登録し直す。

［ジョブ種別］

標準カスタムジョブの場合は，実行するジョブの種類で［PCジョブ］を選択します。カスタムPCジョブにする場合は［PCジョブ］を選択します。カスタムUNIXジョブにする場合は［UNIXジョブ］を選択します。

デフォルトは［PCジョブ］です。

選択したジョブの種別によって，［詳細定義−［Custom Job］］ダイアログボックスの［定義］タブの表示項目が異なります。表示項目については，「12.4.40 ［詳細定義−［Custom Job］］ダイアログボックス」を参照してください。

注意事項

連携するプログラムごとにカスタムジョブの情報は，それぞれ一つだけ登録できます。同一システム内では，連携するプログラムごとにカスタムジョブの情報を統一してください。

12.14　JP1/AJS3 - Viewに関する注意事項

JP1/AJS3 - Viewの使用時の注意事項と，JP1/AJS3 - Viewで使用するウィンドウの注意事項について説明します。

12.14.1　JP1/AJS3 - View全般の注意事項

一つのジョブネットに定義や関連設定が多い場合

一つのジョブネットの中に，大量のジョブネットやジョブの定義をしたり，関連設定を多用したりすると，操作性能が低下します。操作性や性能を考慮して，ジョブネットに，2〜3段の階層を設けるようにし，一つのジョブネットの中に定義するユニットの数は50〜80程度とすることを推奨します。

文字コード種別が日本語文字コードの場合

JP1/AJS3の文字コード種別が日本語文字コードで運用されている場合に使用できる文字は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.2 システムで使用する言語種別と文字コードについて検討する」を参照してください。

JP1/AJS3 - Managerの文字コード種別がUTF-8の場合

文字コードUTF-8を使用していて，環境設定パラメーターDEFLENTYPEに「sjis」が設定されている場合，次の項目で指定できる文字数はシフトJIS環境と同じ文字数になります。

ユニット詳細定義のユニット名

ユニット詳細定義のコメント

スケジュール設定の排他ジョブネット名

ただし，ユニットの最大ネスト数（最大階層数）は10になります（デフォルトは30）。

［実行結果詳細］ダイアログボックスのオンラインヘルプの表示

［モニタ詳細］ダイアログボックスの［詳細］ボタンをクリックして表示される，［実行結果詳細］ダイアログボックスには，［ヘルプ］ボタンがありません。

オンラインヘルプの［実行結果詳細］ダイアログボックスの説明を参照したい場合には，［モニタ詳細］ダイアログボックスで［ヘルプ］ボタンをクリックしたあと，「12.3.39 ［実行結果詳細］ダイアログボックス」の説明を表示してください。

ダイアログボックスで2バイト文字を入力する場合

JP1/AJS3 - Viewのダイアログボックスで日本語などの2バイト文字を入力する場合は，ダイアログボックスを表示するたびに，入力モードを切り替えてください。ただし，機種依存文字は使用しないでください。機種依存文字を使用した場合，文字化けするおそれがあります。

JP1/AJS3 - Viewでユニットを参照している場合

JP1/AJS3 - Viewでユニットを参照している場合は，ルートジョブグループから参照しているユニットまでのユニット構成を変える編集（ユニット名の変更やユニットの削除，移動）はできません。参照しているユニットとは，次に示すとおりです。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面），［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，および［ジョブネットモニタ］ウィンドウの場合

各ウィンドウのツリーエリアで選択されているユニット

［デイリースケジュール］ウィンドウ，［マンスリースケジュール］ウィンドウ，および［月間カレンダー編集］ウィンドウの場合

各ウィンドウを表示するときに選択したユニット

12.14.2　［ログイン］画面の注意事項

JP1/IM - Viewの統合機能メニューからJP1/AJS3 - Viewを起動する場合

ユーザー名とパスワードは，JP1/IM - Viewにログインしたときに指定したものが適用されます。そのため，［ログイン］画面では［ユーザー名］と［パスワード］は入力できません。

再ログイン

次の場合，すでにログインしているユーザーで再ログインします。

マネージャージョブグループ，マネージャージョブネット，またはリモートジョブネットを開く場合

JP1/IM - Viewのメインコンソールから起動される場合

［デイリースケジュール］ウィンドウ，［マンスリースケジュール］ウィンドウ，または［ジョブネットモニタ］ウィンドウで，別ホストのスケジューラーサービスの接続先のジョブネットと接続しているジョブネットコネクタを選択し，次のメニューを選択した場合

(a) ［表示］−［接続先のジョブネット］−［デイリースケジュール（階層表示）］

(b) ［表示］−［接続先のジョブネット］−［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］

(c) ［表示］−［接続先のジョブネット］−［マンスリースケジュール］

(d) ［表示］−［接続先のジョブネット］−［ジョブネットモニタ］

ジョブネットコネクタまたは接続先のジョブネットで，接続が確定していない世代に対して次の操作を行うときに，接続相手のユニットのホストから［接続元実行ID］または［接続先実行ID］を取得する場合

(a) ［モニタ詳細］ダイアログボックスまたは［詳細スケジュール］ダイアログボックスを表示する

(b) ［モニタ詳細］ダイアログボックスまたは［詳細スケジュール］ダイアログボックスを表示した状態で［最新情報に更新］をする，または自動更新が行われる

これらの場合にログインに失敗すると，［ユーザー名］と［パスワード］だけが入力できる［ログイン］画面が表示されます。このとき，［接続ホスト名］は指定できません。

12.14.3　［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの注意事項

(1)　［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの画面共通の注意事項

選択されているユニットが削除された，またはユニット完全名が変更された場合

選択されているユニットが削除されている場合，またはユニット完全名が変更されている場合は，メッセージが表示されたあと，上位の階層が選択されます。

マネージャージョブグループの表示

リストエリアでマネージャージョブグループをダブルクリックすると，別の［JP1/AJS3 - View］ウィンドウが表示され，参照先のジョブグループが表示されます。このとき，ログインしているユーザーでの接続に失敗すると，［ログイン］画面が表示されます。その場合は再ログインしてください。

マネージャージョブネットの表示

マネージャージョブネットを指定して，［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，［デイリースケジュール］ウィンドウ，または［マンスリースケジュール］ウィンドウを開くと，別の［JP1/AJS3 - View］ウィンドウが表示され，マネージャージョブネットを参照できます。このとき，ログインしているユーザーでの接続に失敗すると，［ログイン］画面が表示されます。その場合は再ログインしてください。

リモートジョブネットの表示

リモートジョブネットを指定して［ジョブネットモニタ］ウィンドウを開くと，別の［JP1/AJS3 - View］ウィンドウが表示され，リモートジョブネットを参照できます。このとき，ログインしているユーザーでの接続に失敗すると，［ログイン］画面が表示されます。その場合は再ログインしてください。

マネージャージョブグループ，マネージャージョブネット，またはリモートジョブネットを別の［JP1/AJS3 - View］ウィンドウに表示する場合

マネージャージョブグループ，マネージャージョブネット，またはリモートジョブネットを開き，新しい［JP1/AJS3 - View］ウィンドウが表示された場合，次のようになります。

新しく表示されたウィンドウは，元のJP1/AJS3 - Viewからログアウトしても表示されたままです。表示されたJP1/AJS3 - View単位でログアウトします。

新しく表示されたウィンドウは，元のウィンドウの状態記憶の対象になりません。表示されたJP1/AJS3 - View単位で状態記憶されます。

ウィンドウの状態を記憶したときの動作

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの［オプション］−［状態記憶］−［記憶］を実行したときに，次回起動時に状態記憶の対象となったウィンドウの高さが，状態記憶を実行したときの高さよりも高くなることがあります。

(2)　［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の注意事項

ツリーエリアで表示されないユニット

マネージャージョブグループはツリーエリアに表示されません。

リストエリアに表示される状態および結果

マネージャージョブネットは，リストエリアに状態および結果が表示されません。［ジョブネットモニタ］ウィンドウを開く場合，［環境設定］ダイアログボックスでの設定ではなく，常に最新の状態・結果で開かれます（固定監視モードでは開かれません）。

詳細情報エリアの表示方法

詳細情報エリアに情報を表示させるには，リストエリアでユニットを選択して［表示］ボタンをクリックしてください。画面が更新されたり，リストエリアで選択しているユニットを変更したりしても，詳細情報エリアに表示されているユニットは変更されません。

画面の更新

画面の更新は，その時点で詳細情報エリアに表示されているユニットの情報が対象になります。そのため，画面が更新されても詳細情報エリアに表示されているユニット自体は変更されません。

ジョブネットコネクタの接続先のジョブネットに対して［モニタ詳細］ダイアログボックスを表示させる場合

ジョブネットコネクタの接続先のジョブネットで，接続関係が確定していない世代に対して［モニタ詳細］ダイアログボックスを表示した場合は，次のことに注意してください。

ジョブネットコネクタが認証圏の異なるホストにある場合，［接続元実行ID］を取得するため，ジョブネットコネクタがあるホストにログインする必要があります。この場合，ログイン画面が表示されるので，ジョブネットコネクタがあるホストに対してログインしてください。なお，接続関係が確定している世代に対して［モニタ詳細］ダイアログボックスを表示させる場合，ログイン画面は表示されません。

また，ログイン画面で［キャンセル］を選択すると，［接続元実行ID］に「不明」と表示されます。

ジョブネットコネクタがあるホストと通信を行う場合があるため，ジョブネットコネクタがあるホストのJP1/AJS3サービスを起動しておく必要があります。起動していない場合，通信エラーとなります。なお，通信エラーが検出されるまでの間は，ほかの操作はできません。

リリース先ジョブネットをコピー，または貼り付けるときに対象となるジョブネット定義

リリース先ジョブネットに対して［コピー］または［貼り付け］を実行した場合，リリース状態が「適用中」状態の定義だけが対象になります。ただし，［削除］を実行した場合は，リリース登録した定義ごとジョブネットが削除されます。

(3)　［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）の注意事項

同じ名称のユニットの表示

監視対象一覧およびユニット詳細情報一覧の［ユニット名］には，そのユニットの完全名ではなく，［詳細情報］ダイアログボックスで定義したユニット名が表示されます。そのため，異なるスケジューラーサービス配下や異なるジョブグループ配下のユニットを監視対象一覧またはユニット詳細情報一覧に同時に表示すると，同じ名称のユニットを区別できなくなるおそれがあります。それらを区別するには，それぞれのユニットの［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，または［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示し，表示される完全名から区別してください。

ユニット詳細情報一覧の表示方法

ユニット詳細情報一覧は，監視対象一覧でユニットを選択し，［ユニット詳細情報一覧］−［実行状態］を選択しないと表示されません。画面が更新されたり，監視対象一覧で選択しているユニットを変更したりしても，ユニット詳細情報一覧に表示されているユニットは変更されません。

画面の更新

画面の更新は，その時点で監視対象一覧に表示されているユニットが対象になります。そのため，画面が更新されても監視対象一覧に表示されているユニットは変更されません。

12.14.4　［ジョブネットエディタ］ウィンドウの注意事項

マネージャージョブネットを表示する場合

マネージャージョブネットを表示するとき，参照先ユニット名としてジョブネット以外のユニットが指定されていると，エラーになります。

編集時の更新するタイミング

［ジョブネットエディタ］ウィンドウでの定義変更は，変更した瞬間にJP1/AJS3 - Managerに登録されます（ユニットの位置変更・関連線の編集も含む）。

起動条件の編集

起動条件は，仮想的なジョブネットとして通常のジョブネットと同様に編集できます。ただし，次の制限があります。

起動条件に使用できるのは，イベントジョブアイコンだけです。

定義できるイベントジョブアイコンの数は，最大32個です。

保留，およびリカバリー属性は設定できません。

関連線を引くことはできません。

ユニットの選択

操作対象となるユニットは，フォーカスがツリーエリアにある場合は，ツリーエリアで選択されているユニットです。それ以外の場合は，マップエリアで選択されているユニットです。フォーカスがツリーエリア以外にあり，マップエリアでユニットが選択されていない場合，ユニットに対する操作はできません。

非同期通信

JP1/AJS3 - Managerのホストと非同期で通信しているため，通信中でも操作できます。ただし，一部の操作では，通信が完了するのを待ってから，操作する必要があります。

排他編集モード

排他編集モードは，ユニットの追加や削除・関連設定などのジョブネットの構成を変更するときに必要な排他処理をします。排他編集モードであっても，該当ジョブネット配下のユニットの定義内容は，ほかのユーザーも変更できます。ただし，一つのネストジョブネットやジョブを同時に複数ユーザーで定義編集した場合は，エラーとなります。このため，ネストジョブネット単位に操作者を割り当てるなどして，編集操作が競合しないようにしてください。

JP1/AJS3 - Viewが稼働しているホストでネットワーク障害が発生したり，ホストが異常停止したりした場合には，JP1/AJS3 - Viewの終了処理が正しく行われないため，JP1/AJS3 - Viewで参照，編集中であったユニットが，一定時間ほかのJP1/AJS3 - Viewまたはコマンドから削除や変更などができない場合があります（編集できない時間は環境設定パラメーターSESSIONTIMEOUTに設定された値に依存します）。

排他編集モードにしていない場合，編集モード選択ボタンで標準ボタン以外を選択したとき，自動的に排他編集モードになります。

排他編集モードになった場合，または排他編集中に［ジョブネットエディタ］ウィンドウの表示マップを移動した場合には，JP1/AJS3 - Managerに登録された情報との整合性を保つために，マップエリアのユニット情報が再読み込みされます。

排他編集モードになるとき，JP1/AJS3 - Managerに登録された情報を更新しないようにします。マップエリアに表示中のジョブネットが対象です。

排他編集モードで，編集中にエラーが発生したり，JP1/AJS3 - Managerのホストと再接続されたりした場合には，強制的に排他編集モードではなくなります。

サスペンド状態の排他編集

サスペンド状態の排他編集時には次の処理ができません。

・既存ユニットの名称変更

・切り取り

・サスペンド状態でないユニットからサスペンド状態のユニットへの移動（切り取りのあとの貼り付け）

・実行中のユニットの，リカバリー属性の変更

・実行中のユニットの削除

複数のユニットを削除する場合に，実行中のユニットがあるときには，メッセージ「KAVV591-E 指定したユニットは実行中のため削除またはリカバリ属性の変更はできません。」が出力されます。このとき，削除処理が途中までしか実行されないことがあります。

削除されなかったユニットが実行中でないかどうか確認したあと，再度削除処理を実行してください。

［詳細定義−［Custom Job］］ダイアログボックスの［詳細］ボタンをクリックすると，各カスタムジョブの定義ダイアログボックスが表示されます。その各カスタムジョブの定義ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックした場合，コマンドプロンプトの画面が一瞬表示されますが，動作上は問題ありません。ただし，このコマンドプロンプトの画面を強制的に終了させないでください（［X］ボタンをクリックしたり，メニューで［閉じる］を選択したりしないでください）。

ルートジョブネットをルートジョブネット配下にコピーした場合

スケジュールルールの［上位のジョブネットに依存する］がチェックされた状態になります。スケジュールを設定している場合は，［スケジュールの設定］ダイアログボックスから設定し直してください。

12.14.5　［月間カレンダー編集］ウィンドウおよび［年間カレンダー編集］ウィンドウの注意事項

(1)　［月間カレンダー編集］ウィンドウの注意事項

表示・定義できる範囲

［月間カレンダー編集］ウィンドウを表示・定義できる範囲は，1994年1月〜2036年12月です。

基準日，および基準時刻に対する定義

基準日，および基準時刻に対する定義はできません。［詳細定義−［ジョブグループ］］ダイアログボックスで定義してください。

スケジューラーサービスを起動していない場合

スケジューラーサービスを起動していない場合，異常終了します。

カレンダー情報を変更できるユーザー

JP1/AJS3 - Viewでカレンダー情報を変更できるユーザーは，ジョブグループの定義，または属性の変更で更新権限が与えられたユーザーだけです。さらに，そのジョブグループに上位ジョブグループがある場合，すべての上位ジョブグループに対して参照権限が必要です。

同一のジョブグループに対して，複数の手段で変更した場合

同一のジョブグループに対して，［月間カレンダー編集］ウィンドウおよびコマンドで，同時にカレンダー情報を変更した場合，最後に変更したカレンダー情報が有効になります。

複数年のカレンダー情報を定義する場合

複数年のカレンダー情報を定義する場合，メモリー不足になるときがあるので，定期的にカレンダー情報を保存してください。

なお，月単位のカレンダー情報を定義する場合の詳細については，「6.2.1 月単位で定義する」も参照してください。

(2)　［年間カレンダー編集］ウィンドウの注意事項

表示・定義できる範囲

［年間カレンダー編集］ウィンドウを表示・定義できる範囲は，1994年〜2036年です。ただし，表示した日が1月以外の場合，1993年以前，または2037年以降の月の表示は不活性になります。

基準日，および基準時刻に対する定義

基準日，および基準時刻に対する定義はできません。［詳細定義−［ジョブグループ］］ダイアログボックスで定義してください。

カレンダー情報を変更できるユーザー

JP1/AJS3 - Viewでカレンダー情報を変更できるユーザーは，ジョブグループの定義，または属性の変更で更新権限が与えられたユーザーだけです。さらに，そのジョブグループに上位ジョブグループがある場合，すべての上位ジョブグループに対して参照権限が必要です。

同一のジョブグループに対して，複数の手段で変更した場合

同一のジョブグループに対して，［年間カレンダー編集］ウィンドウおよびコマンドで，同時にカレンダー情報を変更した場合，最後に変更したカレンダー情報が有効になります。

複数年のカレンダー情報を定義する場合

複数年のカレンダー情報を定義する場合，メモリー不足になるときがあるので，定期的にカレンダー情報を保存してください。

なお，年単位のカレンダー情報を定義する場合の詳細については，「6.2.2 年単位で定義する」も参照してください。

12.14.6　［ジョブネットモニタ］ウィンドウの注意事項

マネージャージョブネットを表示する場合

参照先ユニット名としてジョブネット以外のユニットが指定されていると，エラーになります。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウでユニットに対する操作をする前

ユニットの状態が更新されているおそれがあるため，ユニットに対する操作を始める前には，［最新情報に更新］を実行して表示を更新することを推奨します。

ほかのウィンドウから［ジョブネットモニタ］ウィンドウを起動した場合

ユニット，実行IDに関係なく，常に新しいウィンドウが表示されます。

ユニットの選択

操作対象となるユニットは，フォーカスがツリーエリアにある場合は，ツリーエリアで選択されているユニットです。それ以外の場合は，マップエリアで選択されているユニットです。フォーカスがツリーエリア以外にあり，マップエリアでユニットが選択されていない場合，ユニットに対する操作はできません。

実行状態の更新

マップエリアに表示される実行状態が読み込まれるのは，次の場合だけです。

ジョブネットのマップエリアの情報を読み込んだとき

自動更新されたとき

マップエリアに表示されている世代と監視対象の世代が異なるとき

監視対象世代が更新されていないかぎり，一度状態を取得したジョブネットを再選択しても実行状態は更新されません。

世代の更新

監視モードが，最新の状態を監視，または最新の結果を監視の場合，監視対象世代を更新します。ただし，更新されるのは，ジョブネットのマップ情報を読み込んだときと，自動更新のときだけです。一度状態を取得したジョブネットを再選択しても，新しい世代は検索されません。

コメントの更新

自動更新ではコメントの表示は更新されません。コメントの表示を更新する場合は，［最新情報に更新］を実行してください。

状態の取得時に監視世代がなくなった場合の動作

状態の取得時にエラーが発生し，監視中の世代がなくなったと判断された場合，自動更新が中断されます。その後，状態の取得に成功したあと，自動更新が再開されます。

非同期通信

JP1/AJS3 - Managerのホストと非同期で通信しているため，通信中でも操作できます。ただし，一部の操作では，通信が完了するのを待ってから，操作する必要があります。また，通信中には，自動更新されません。

JP1/IM - Viewから［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示させる場合

JP1/IM - Viewのメインコンソールから，リモートジョブネットが出力したイベントを選択して［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示させる場合，次に示す注意事項があります。

リモートジョブネットを［ジョブネットモニタ］ウィンドウで表示するときには，JP1/AJS3 - Viewのプロセスが二つ起動されます。このため，メモリーやシステムリソースなどの消費量が大きくなります。監視の終了した［ジョブネットモニタ］ウィンドウは閉じることを推奨します。

リモートジョブネットを［ジョブネットモニタ］ウィンドウで表示するために，リモートジョブネットのマネージャー側のJP1/AJS3 - Managerと，リモートジョブネットのエージェント側のJP1/AJS3 - Managerの両方に対して内部的にログインします。

このため，認証局の構成によっては，［ログイン］画面が2回表示されることがあります。その場合は，リモートジョブネットのマネージャー側，エージェント側それぞれのJP1/AJS3 - Managerに対して有効なユーザー名およびパスワードを入力してください。

ジョブネットコネクタまたは接続先のジョブネットに対して［モニタ詳細］ダイアログボックスを表示させる場合

ジョブネットコネクタまたは接続先のジョブネットの接続関係が確定していない世代に対して［モニタ詳細］ダイアログボックスを表示した場合，次のことに注意してください。

接続相手のユニットが認証圏の異なるホストにある場合，［接続先実行ID］または［接続元実行ID］を取得するため，接続相手のユニットがあるホストにログインする必要があります。この場合，ログイン画面が表示されるので，接続相手のユニットがあるホストに対してログインしてください。また，［モニタ詳細］ダイアログボックスを表示した状態で，［最新情報に更新］や自動更新を行う場合も，［接続先実行ID］または［接続元実行ID］を取得するためにログインが必要になることがあります。なお，接続関係が確定している世代に対して［モニタ詳細］ダイアログボックスを表示する場合，ログイン画面は表示されません。

ログイン画面で［キャンセル］を選択すると，［接続先実行ID］または［接続元実行ID］に「不明」と表示されます。

［接続先実行ID］または［接続元実行ID］が「不明」と表示されている場合，［モニタ詳細］ダイアログボックスの再表示や自動更新では，［接続先実行ID］または［接続元実行ID］は取得されません。そのため，「不明」と表示されたままとなります。［接続先実行ID］または［接続元実行ID］を表示させたい場合は，［表示］−［最新情報に更新］で表示内容を更新してください。

接続相手のユニットがあるホストと通信が必要となる場合があるため，接続相手のユニットがあるホストのJP1/AJS3サービスを起動しておく必要があります。起動していない場合，通信エラーとなります。なお，通信エラーが検出されるまでの間は，ほかの操作はできません。

ジョブネットコネクタから接続先のジョブネットを［ジョブネットモニタ］ウィンドウで表示させる場合

ジョブネットコネクタを選択し，［表示］−［接続先のジョブネット］−［ジョブネットモニタ］を実行した場合，次に示す注意事項があります。

接続先のジョブネットを［ジョブネットモニタ］ウィンドウで表示するときには，JP1/AJS3 - Viewのプロセスが二つ起動される場合があります。このため，メモリーやシステムリソースなどの消費量が多くなります。

監視の終了した［ジョブネットモニタ］ウィンドウは閉じることを推奨します。

ジョブネットコネクタと接続先のジョブネットが認証圏の異なるホストにある場合，ジョブネットコネクタから接続先のジョブネットを［ジョブネットモニタ］ウィンドウで表示すると，ログイン画面が表示されます。接続先のジョブネットがあるホストに対してログインしてください。

また，表示した［ジョブネットモニタ］ウィンドウから接続先のジョブネットの［モニタ詳細］ダイアログボックスを表示すると，接続関係が確定していない世代では，［ジョブネットモニタ］ウィンドウごとにログイン画面が表示されます。ジョブネットコネクタがあるホストに対してログインしてください。

なお，接続関係が確定している世代に対して［モニタ詳細］ダイアログボックスを表示する場合，ログイン画面は表示されません。

接続先のジョブネットがあるホストと通信するため，接続先のジョブネットがあるホストのJP1/AJS3サービスを起動しておく必要があります。起動していない場合，通信エラーとなります。

なお，通信エラーが検出されるまでの間は，ほかの操作はできません。

接続先のジョブネットが属するホストと通信するとき，次に示すホスト名を使用します。JP1/AJS3 - Viewのホスト上でホスト名の解決ができるように，hostsファイルなどを設定してください。

接続関係が確定していない世代の場合

ジョブネットコネクタの接続ホスト名に指定しているホスト名が使用されます。

接続関係が確定している世代の場合

接続先のジョブネットのホスト名※が使用されます。

注※

　使用されるホスト名は次のとおりです。

　・物理ホストの場合はhostnameコマンドで返されるホスト名

　・論理ホストの場合は論理ホスト名

12.14.7　［デイリースケジュール／マンスリースケジュール］ウィンドウの注意事項

確定登録されているジョブネットを含むジョブグループの基準時刻を変更した場合

［マンスリースケジュール］ウィンドウでは，変更した基準時刻によっては実行結果や確定登録で作成された予定などのスケジュール情報が1日ずれて表示されます。正しく表示させるには，実行登録されたジョブネットを登録解除して，実行登録し直してください。

表示中のユニットの定義を変更する場合

［デイリースケジュール／マンスリースケジュール］ウィンドウでは，最新情報に更新しても定義を読み直しません。表示中のユニットの定義を変更する場合は，［デイリースケジュール／マンスリースケジュール］ウィンドウを閉じて，定義を変更したあとに表示してください。

表示対象となったユニットに参照権限がない場合

［デイリースケジュール／マンスリースケジュール］ウィンドウでは，スケジュールシミュレーションと実行シミュレーションによって算出されたスケジュールを表示しています。このため，次のどれかの場合，実行スケジュールは表示されません。

［デイリースケジュール／マンスリースケジュール］ウィンドウの表示対象となったユニットのどれかにログインしたユーザーの参照権限がない場合

参照カレンダーに指定しているジョブグループの参照権限がない場合

排他スケジュールに指定しているジョブネットの参照権限がない場合

ジョブネットコネクタまたは接続先のジョブネットに対して［詳細スケジュール］ダイアログボックスを表示させる場合

ジョブネットコネクタまたは接続先のジョブネットの接続関係が確定していない世代に対して［詳細スケジュール］ダイアログボックスを表示した場合，次のことに注意してください。

接続相手のユニットが認証圏の異なるホストにある場合は，［接続先実行ID］または［接続元実行ID］を取得するためにログイン画面が表示されます。接続相手のユニットがあるホストに対してログインしてください。

また，［詳細スケジュール］ダイアログボックスを表示した状態で，［最新情報に更新］や自動更新を行う場合も，［接続先実行ID］または［接続元実行ID］を取得するためにログインが必要になることがあります。

ログイン画面で［キャンセル］を選択した場合は，［接続先実行ID］または［接続元実行ID］に「不明」と表示されます。

［接続先実行ID］または［接続元実行ID］が「不明」と表示されている場合，［詳細スケジュール］ダイアログボックスの再表示や自動更新では，［接続先実行ID］または［接続元実行ID］が取得されないため，「不明」と表示されたままとなります。［接続先実行ID］または［接続元実行ID］を表示したい場合は，［表示］ −［最新情報に更新］で表示内容を更新してください。

なお，接続関係が確定している世代に対して［詳細スケジュール］ダイアログボックスを表示する場合，ログイン画面は表示されません。

接続相手のユニットがあるホストと通信が必要となる場合があるため，接続相手のユニットがあるホストのJP1/AJS3サービスを起動しておく必要があります。起動していない場合，通信エラーとなります。

なお，通信エラーが検出されるまでの間は，ほかの操作はできません。

ジョブネットコネクタから接続先のジョブネットを［デイリースケジュール］ウィンドウまたは［マンスリースケジュール］ウィンドウで表示させる場合

ジョブネットコネクタを選択し，［表示］−［接続先のジョブネット］−［デイリースケジュール］または［マンスリースケジュール］を実行した場合，次に示す注意事項があります。

接続先のジョブネットを［デイリースケジュール／マンスリースケジュール］ウィンドウで表示するときには，JP1/AJS3 - Viewのプロセスが二つ起動される場合があります。このため，メモリーやシステムリソースなどの消費量が大きくなります。

監視の終了した［デイリースケジュール／マンスリースケジュール］ウィンドウは閉じることを推奨します。

ジョブネットコネクタと接続先のジョブネットが認証圏の異なるホストにある場合，ジョブネットコネクタから接続先のジョブネットを［デイリースケジュール］ウィンドウまたは［マンスリースケジュール］ウィンドウで表示させると，ログイン画面が表示されます。接続先のジョブネットがあるホストに対してログインしてください。

また，表示した［デイリースケジュール］ウィンドウまたは［マンスリースケジュール］ウィンドウから接続先のジョブネットの［詳細スケジュール］ダイアログボックスを表示する場合，接続関係が確定していない世代では，［デイリースケジュール］ウィンドウまたは［マンスリースケジュール］ウィンドウごとにログイン画面が表示されます。ジョブネットコネクタがあるホストに対してログインしてください。

なお，接続関係が確定している世代に対して［詳細スケジュール］ダイアログボックスを表示する場合，ログイン画面は表示されません。

接続相手のユニットがあるホストと通信が必要となる場合があるため，接続相手のユニットがあるホストのJP1/AJS3サービスを起動しておく必要があります。起動していない場合，通信エラーとなります。

なお，通信エラーが検出されるまでの間は，ほかの操作はできません。

12.14.8　［検索］ウィンドウの注意事項

アクセス権がないユニットの検索

アクセス権がないユニットに対して検索を実行した場合，エラーにはなりませんが，アクセス権がないユニットおよびその配下のユニットは検索対象外になります。

JP1/AJS3 - Managerのスケジューラーデータベースが不明な場合

［探す場所］に指定したユニットのスケジューラーデータベースが不明な場合，使用しているデータベースはJP1/AJS3 - Managerのバージョンだけで判断されます。そのため，この場合，［検索］ウィンドウで指定できる条件もJP1/AJS3 - Managerのバージョンに依存します。

第2編　Web GUI編

13　概要

Web GUIは，Webブラウザーからユニットの監視や操作ができるクライアント端末のインターフェースです。この章では，Web GUIの概要について説明します。

13.1　Web GUIの概要

Web GUIは，マネージャーホストに定義されているユニットを監視する，クライアント端末のインターフェースです。Web GUIはWebブラウザーで操作します。

Web GUIでは，ユニットの実行状況や進捗を監視したり，ジョブネットを実行したり，実行エージェントを操作したりできます。

13.1.1　Web GUIでできること

Web GUIでできることを次に示します。

(1)　ユニットの実行状態や進捗度を監視できます

Web GUIを使うと，ルートジョブネットまたは全ユニット（ルートジョブネットを含むジョブネットおよびジョブ）単位で，実行状態や進捗度を監視できます。

図13‒1　ユニットの実行状態や進捗度を監視できるWeb GUIの画面例

(2)　ユニットの実行状態をツリー形式やリスト形式で確認できます

Web GUIを使うと，JP1/AJS3に定義されているジョブグループやジョブネットの実行状態を，ツリー形式やリスト形式で確認できます。

図13‒2　ユニットの実行状態をツリー形式やリスト形式で確認できるWeb GUIの画面例

(3)　ユニットの実行スケジュールを月単位で確認できます

Web GUIを使うと，ジョブネットやジョブの実行スケジュールを，月単位で確認できます。

図13‒3　ユニットの実行スケジュールを月単位で確認できるWeb GUIの画面例

(4)　ユニットの実行状態や実行結果をジョブフローのイメージで監視・確認できます

Web GUIを使うと，ジョブネットに定義されたジョブやネストジョブネットの実行状態および実行結果を，ジョブフローのイメージで監視・確認できます。

図13‒4　ユニットの実行状態や実行結果をジョブフローのイメージで監視・確認できるWeb GUIの画面例

(5)　実行エージェントや実行エージェントグループを操作できます

Web GUIを使うと，実行エージェントや実行エージェントグループの状態を参照したり，追加・変更・削除したりできます。

図13‒5　実行エージェントや実行エージェントグループを操作できるWeb GUIの画面例

14　Web GUIの設定と管理

この章では，Web GUIを使用する際の設定，およびユーザーが設定した情報の管理について説明します。

14.1　Webブラウザーの設定

Web GUIを使用する場合，次に示すWebブラウザーの設定を確認します。設定方法の詳細については，使用するWebブラウザーのドキュメントを参照してください。

ポップアップブロックの設定

Webブラウザーのポップアップブロックの設定を有効にしている場合，Web GUIのダイアログボックスの表示がブロックされることがあります。Webブラウザーのポップアップブロックの設定で，許可するサイトにWeb Consoleサーバのアドレスを追加し，ポップアップブロックを解除してください。

JavaScriptの設定

Web GUIでは，使用するWebブラウザーで，JavaScript（アクティブスクリプト）の設定を有効にしておく必要があります。

JavaScript（アクティブスクリプト）の設定は，デフォルトで有効です。

無効に設定していると，JP1/AJS3 - Managerにログインできません。また，ログイン後に設定を無効にした場合，それ以降の操作ができなくなります。

Webストレージの設定

Web GUIでは，使用するWebブラウザーで，Webストレージ（DOMストレージおよびサイトデータ）の設定を有効にしておく必要があります。

Webストレージ（DOMストレージおよびサイトデータ）の設定は，デフォルトで有効です。

SSL/TLSの設定

通信暗号化機能を使用する場合，WebブラウザーでSSL/TLSの設定を有効にしておく必要があります。

SSL/TLSの設定は，デフォルトで有効です。

SSL/TLSの設定を無効にしていると，Web Consoleサーバにアクセスしても，ログイン画面が表示されません。また，ログイン後にSSL/TLSの設定を無効にした場合，それ以降の操作ができなくなります。

信頼済みサイトの設定

WebブラウザーにInternet Explorerを使用する環境で，Internet Explorerのセキュリティ強化の構成が有効になっている場合，［信頼済みサイト］に「about:blank」および「about:blob」を追加してください。

注意事項

Web GUIを使用しているときは，Webブラウザーの表示ページをほかのページに切り替えたり，［戻る］ボタンや［進む］ボタンなどを使用したりしないでください。

補足事項

Web GUIの表示言語は，使用するWebブラウザーの設定に依存します。

14.2　Web GUIを使用するユーザーの操作制限の設定

Web GUIでは，ログインするJP1ユーザーごとに実行できる操作を制限できます。

14.2.1　ユニット操作に対する操作制限

Web GUIでのユニットの操作を制限したい場合は，まずWeb Consoleサーバ上の環境設定ファイル（ajs3web.conf）で，次の二つの設定を変更します。

操作制限機能の有効化

操作制限機能を有効にします。デフォルトでは無効になっています。操作制限機能を有効にすると，有効にしたWeb Consoleサーバから接続するすべてのマネージャーホストで，操作制限機能を使用できるようになります。操作制限機能を有効にした直後は，すべてのユーザーにデフォルトの設定（参照だけを許可する）が適用されます。

操作制限を設定できるユーザーの指定

接続するマネージャーホストごとに，各JP1ユーザーの操作制限の設定を変更できるJP1ユーザーを指定します。このJP1ユーザーを設定ユーザーといいます。

設定ユーザーがログインしたときだけ，Web GUIの画面上部に［管理］メニューが表示されます。JP1ユーザーごとの操作制限の設定は，［管理］メニューから開く［操作許可設定の適用］ダイアログボックスで，操作許可設定ファイルを適用することで設定できます。また，操作許可設定ファイルは，接続するマネージャーホストごとに適用します。

注意事項

Web GUIの操作制限機能を有効にした直後は，有効にしたWeb Consoleサーバから接続できるすべてのマネージャーホストについて，すべてのJP1ユーザーが，参照だけを許可された状態になります。操作制限機能を有効にする場合は，有効にしてから操作許可設定ファイルを適用するまで，Web GUIを使用してユニットを操作するユーザーがいないことを確認してください。

環境設定ファイル（ajs3web.conf）の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3.4.3 環境設定ファイル（ajs3web.conf）の設定項目の詳細」（Windowsの場合），またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.3.3 環境設定ファイル（ajs3web.conf）の設定項目の詳細」（Linuxの場合）を参照してください。

また，操作許可設定ファイルの詳細については，「17.2.2 ユーザーごとの操作制限のカスタマイズ」を参照してください。

操作を制限されているユーザーがWeb GUIにログインすると，制限された操作に対応するボタンやメニューなどが非表示になります。また，操作制限を個別に設定されていないユーザーがログインした場合は，デフォルトの設定（参照だけを許可する）が適用されます。

操作許可設定ファイルで制限できる操作の一覧と，操作に対応する項目を次の表に示します。

表14‒1　操作許可設定ファイルで制限できる操作と対応する項目

項番

制限できる操作

説明

対応する項目

ボタンやメニューがある画面およびダイアログボックス

1

実行登録

ユニットを実行登録します。

［実行登録］ボタン

［リスト］画面

［マンスリースケジュール］画面

2

登録解除

ユニットの実行登録を解除します。

［登録解除］ボタン

［リスト］画面

［マンスリースケジュール］画面

3

スケジュールの追加

指定した日時にユニットの実行予定を追加します。

［追加］ボタン

［マンスリースケジュール］画面

4

計画一時変更（日時変更）

実行登録したユニットの実行開始予定日時を一時的に変更します。

［計画一時変更］ボタン配下の［日時変更］メニュー※

［マンスリースケジュール］画面

［モニタ］ダイアログボックスおよび［モニタ］画面

5

計画一時変更（即時実行）

実行登録したユニットの実行スケジュールを一時的に変更して，即時実行します。

［計画一時変更］ボタン配下の［即時実行］メニュー※

［マンスリースケジュール］画面

［モニタ］ダイアログボックスおよび［モニタ］画面

6

計画一時変更（実行中止）

実行登録したユニットの実行スケジュールを一時的に変更して，実行を中止します。

［計画一時変更］ボタン配下の［実行中止］メニュー※

［マンスリースケジュール］画面

［モニタ］ダイアログボックスおよび［モニタ］画面

7

計画一時変更（変更解除）

一時的に変更したユニットの実行スケジュールを，変更前の状態に戻します。

［計画一時変更］ボタン配下の［変更解除］メニュー※

［マンスリースケジュール］画面

［モニタ］ダイアログボックスおよび［モニタ］画面

8

遅延監視変更

実行登録したユニットの遅延監視の設定を，一時的に変更します。

［遅延監視変更］ボタン

［マンスリースケジュール］画面

9

再実行

実行が終了したユニットを再実行します。

［再実行］ボタン

［モニタ］ダイアログボックスおよび［モニタ］画面

10

中断

実行中のジョブネットを中断します。

［中断］ボタン

［モニタ］ダイアログボックスおよび［モニタ］画面

11

強制終了

実行中のユニットを強制終了します。

［強制終了］ボタン

［モニタ］ダイアログボックスおよび［モニタ］画面

12

ジョブ状態変更

ジョブの状態を変更します。

［状態変更］ボタン

［モニタ］ダイアログボックスおよび［モニタ］画面

13

定義編集

ジョブの詳細定義を編集します。ただし，編集できるのはPCジョブとUNIXジョブだけです。

［編集モード］チェックボックス

［詳細定義］ダイアログボックス

14

保留設定

ユニットに保留属性を設定します。

［保留設定］ボタン

［ダッシュボード］画面

［マンスリースケジュール］画面

［モニタ］ダイアログボックスおよび［モニタ］画面

15

保留解除

ユニットの保留属性を解除します。

［保留解除］ボタン

［ダッシュボード］画面

［マンスリースケジュール］画面

［モニタ］ダイアログボックスおよび［モニタ］画面

16

実行順序制御方式の変更

指定したルートジョブネットの実行順序制御方式を一時的に変更します。

［同期に変更］ボタン

［非同期に変更］ボタン

［接続情報］ダイアログボックス

17

待ち合わせの有効化および無効化

指定したユニットと，待ち合わせ条件で指定した待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせ状態を一時的に変更します。

［待ち合わせ有効化］ボタン

［待ち合わせ無効化］ボタン

［待ち合わせ条件の状態一覧］ダイアログボックス

注※

次に示す操作がすべて制限されている場合，［計画一時変更］ボタンが非表示になります。

計画一時変更（日時変更）

計画一時変更（即時実行）

計画一時変更（実行中止）

計画一時変更（変更解除）

14.2.2　実行エージェント操作に対する操作制限

Web GUIでの実行エージェントの操作は，JP1権限レベルで制限できます。JP1権限レベルによる実行エージェントの操作制限については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　6.4.1(2)(c) エージェント管理情報操作時のアクセス権限」を参照してください。

14.3　ユーザー環境設定情報の管理

Web Consoleサーバでは，JP1ユーザーごとにWeb GUIで設定したユーザー環境設定の情報を保存，管理します。

ユーザー環境設定に保存できる設定，および設定が有効になるタイミングを，次の表に示します。

表14‒2　Web Consoleサーバのユーザー環境設定に保存できる設定と，設定が有効になるタイミング

設定場所

保存できる設定

設定が有効になるタイミング

［設定］ダイアログボックス

環境

ログイン時に表示する初期画面

次回ログイン時

Web GUIを長時間利用する場合の，Webページのリロード確認メッセージを表示するタイミング（間隔または時刻）

即

表示項目

［ダッシュボード］画面の表示項目

即

［ダッシュボード］画面表示中に基準時刻を超えた場合の監視年月日の更新動作

即

［リスト］画面の表示項目

即

［マンスリースケジュール］画面の表示項目

［マンスリースケジュール］画面再起動時

画面更新

［ダッシュボード］画面，［リスト］画面，［モニタ］ダイアログボックスおよび［モニタ］画面の自動更新の更新間隔

即（［モニタ］画面は次回ログイン時，［モニタ］ダイアログボックスを［マンスリースケジュール］画面から起動した場合は［マンスリースケジュール］画面再起動時）

［ダッシュボード］画面

監視対象表示エリア

監視対象の表示順序

即

監視対象の自動更新※

即

［リスト］タブ

1ページに表示する行数※

即

［リスト］画面

リストエリア

［リスト］画面の自動更新

即

1ページに表示する行数

即

［マンスリースケジュール］画面

リストエリア

1ページに表示する行数

即

［監視対象設定］ダイアログボックス

監視対象の設定

即

［モニタ］ダイアログボックス，［モニタ］画面

画面右上の自動更新

［モニタ］ダイアログボックスまたは［モニタ］画面の自動更新

即

マップエリア

マップエリアでのユニット名とコメントの表示

即

（凡例）

即：変更操作実施時

注※

監視対象ごとに設定できます。

注意事項

複数ユーザーでJP1ユーザーを共有している場合は，ほかのユーザーによってユーザー環境設定の情報が更新されることがあります。

15　Webブラウザーからのログインとログアウト

この章では，Web ブラウザーからJP1/AJS3 - Managerにログインする手順，およびJP1/AJS3 - Managerからログアウトする手順について説明します。

15.1　ログインする

Web GUIでユニットを監視および操作するには，WebブラウザーからJP1/AJS3 - Managerにログインする必要があります。

手順を次に示します。

Webブラウザーのアドレスバー（URL入力エリア）にJP1/AJS3 - Web Consoleのログイン画面のURLを入力する。

http://Web Consoleサーバのホスト名またはIPアドレス:ポート番号/ajs/login.html

ポート番号のデフォルトは，HTTP接続の場合は「22252」，HTTPS接続の場合は「22253」です。

SSL通信を有効にしてHTTPSで接続する場合は，URLの先頭を「https」にしてください。

ログイン画面が表示されます。

［ユーザー名］，［パスワード］，および［接続ホスト名］を入力し，［OK］ボタンをクリックする。

［ユーザー名］と［パスワード］には，ログインするJP1ユーザーのユーザー名とパスワードを指定します。

［接続ホスト名］※には，接続するJP1/AJS3 - Managerのホスト名を指定します。

注※

Web Console サーバから接続するマネージャーホストを制限している場合で，［接続ホスト名］の入力方式をドロップダウンリスト方式にしているときは，接続するJP1/AJS3 - Managerのホスト名をドロップダウンリストから選択します。

ログインすると，次の画面が表示されます。

初期表示画面に［ダッシュボード］画面が設定されている場合で，監視対象ユニットが設定されていないとき

［監視対象設定］ダイアログボックスが表示されます。［監視対象設定］ダイアログボックスで，監視対象ユニットを設定すると，［ダッシュボード］画面が表示されます。

初期表示画面に［ダッシュボード］画面が設定されている場合で，監視対象ユニットが設定されているとき

［ダッシュボード］画面が表示されます。

初期表示画面に［リスト］画面が設定されている場合

［リスト］画面が表示されます。

初期表示画面に［実行エージェント］画面が設定されている場合

［実行エージェント］画面が表示されます。

注意事項

ログイン後，Web Consoleサーバへのリクエストがない状態が続いた場合，セッションタイムアウトが発生し，ログインが無効となります。Web GUIのセッションタイムアウト時間は，環境設定ファイル（ajs3web.conf）の設定で指定できます。デフォルト値は15分です。環境設定ファイル（ajs3web.conf）の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3.4.3 環境設定ファイル（ajs3web.conf）の設定項目の詳細」（Windowsの場合），またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.3.3 環境設定ファイル（ajs3web.conf）の設定項目の詳細」（Linuxの場合）を参照してください。

長時間使う場合は，1日に1回を目安にWebブラウザーを再起動してください。ユーザーが［設定］ダイアログボックスで，Webページのリロード確認メッセージを表示するタイミングとして指定した間隔または時刻になると，KNAK2416-Qが表示されます。

Web Consoleサーバから接続できるマネージャーホストを制限している場合，接続が許可されているマネージャーホスト名以外を［接続ホスト名］に指定してログインしようすると，KNAK3279-Eが表示されログインできません。

15.2　ログアウトする

JP1/AJS3 - Managerからログアウトする場合は，［ダッシュボード］画面，［リスト］画面，または［実行エージェント］画面の［ログアウト］ボタンをクリックします。ログアウトすると，ログイン画面が表示されます。

注意事項

［ログアウト］ボタンをクリックしないでWebブラウザーを終了した場合，Web GUIのセッションタイムアウトが発生してサーバ側で自動的にログアウト処理が実行されるまで，ログアウトされません。

Web GUIのセッションタイムアウト時間は，環境設定ファイル（ajs3web.conf）の設定で指定できます。デフォルト値は15分です。環境設定ファイル（ajs3web.conf）の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3.4.3 環境設定ファイル（ajs3web.conf）の設定項目の詳細」（Windowsの場合），またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.3.3 環境設定ファイル（ajs3web.conf）の設定項目の詳細」（Linuxの場合）を参照してください。

16　Web GUIの画面とダイアログボックス

この章では，Web GUIで使用する画面およびダイアログボックスについて説明します。

16.1　Web GUIの画面遷移

Web GUIの画面遷移を次に示します。

図16‒1　Web GUIの画面遷移

Web GUIの画面一覧と参照先を次に示します。

項番

画面名

参照先

1

［ダッシュボード］画面

16.2

2

［リスト］画面

16.3

3

［実行エージェント］画面

16.4

4

［マンスリースケジュール］画面

16.5

5

［モニタ］ダイアログボックス

16.6

6

［モニタ］画面

16.7

7

［監視対象設定］ダイアログボックス

16.8

8

［世代選択］ダイアログボックス

16.9

9

［再実行］ダイアログボックス

16.10

10

［ジョブ状態変更］ダイアログボックス

16.11

11

［詳細情報］ダイアログボックス

16.12

12

［詳細定義］ダイアログボックス

16.13

13

［実行結果詳細］ダイアログボックス

16.14

14

［引き継ぎ結果］ダイアログボックス

16.15

15

［実行登録］ダイアログボックス

16.16

16

［引き継ぎ情報の登録］ダイアログボックス

16.17

17

［変数使用状況］ダイアログボックス

16.18

18

［登録解除］ダイアログボックス

16.19

19

［追加］ダイアログボックス

16.20

20

［日時変更］ダイアログボックス

16.21

21

［即時実行］ダイアログボックス

16.22

22

［遅延監視一時変更］ダイアログボックス

16.23

23

［遅延監視一時変更情報の表示］ダイアログボックス

16.24

24

［表示月変更］ダイアログボックス

16.25

25

［設定］ダイアログボックス

16.26

26

［操作許可設定の適用］ダイアログボックス

16.27

27

［待ち合わせ条件の状態一覧］ダイアログボックス

16.28

28

［接続情報］ダイアログボックス

16.29

29

［詳細情報］ダイアログボックス（実行エージェント用）

16.30

30

［実行エージェントの追加］ダイアログボックス

16.31

31

［実行エージェントの設定変更］ダイアログボックス

16.32

32

［実行エージェントの受付配信制限の状態変更］ダイアログボックス

16.33

33

［実行エージェントの状態変更］ダイアログボックス

16.34

34

［実行エージェントの通信状態の確認］ダイアログボックス

16.35

35

［時間帯とジョブ実行多重度の追加］ダイアログボックス

16.36

36

［詳細情報］ダイアログボックス（実行エージェントグループ用）

16.37

37

［ジョブ実行状態］ダイアログボックス

16.38

38

［実行エージェントグループの追加］ダイアログボックス

16.39

39

［実行エージェントグループの設定変更］ダイアログボックス

16.40

40

［実行エージェントグループへの関連づけ］ダイアログボックス

16.41

41

［実行エージェントの関連づけ］ダイアログボックス

16.42

42

［優先順位の変更］ダイアログボックス

16.43

43

［実行エージェントグループの受付配信制限の状態変更］ダイアログボックス

16.44

16.2　［ダッシュボード］画面

［ダッシュボード］画面では，ユニットの監視や保留属性の設定ができます。［リスト］タブをクリックすると，［リスト］画面が表示されます。

［ダッシュボード］画面は，JP1/IM2の［統合オペレーション・ビューアー］画面などからも起動できます。

［ダッシュボード］画面を次の図に示します。

図16‒2　［ダッシュボード］画面

自動更新を［ON］に設定すると，設定した時点から10分間隔で［ダッシュボード］画面の表示が更新されます。なお，自動更新の間隔は，［設定］ダイアログボックスで変更できます。

［ダッシュボード］画面には，設定した監視対象の数だけ，監視対象表示エリアを表示します。監視対象は，［表示追加］ボタンをクリックすると表示される［監視対象設定］ダイアログボックスで設定できます。［監視対象設定］ダイアログボックスについては，「16.8 ［監視対象設定］ダイアログボックス」を参照してください。

なお，監視対象はデフォルトで五つまで設定できます。監視対象の最大数は，環境設定ファイル（ajs3web.conf）で変更できます。環境設定ファイル（ajs3web.conf）の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3.4.3 環境設定ファイル（ajs3web.conf）の設定項目の詳細」（Windowsの場合），またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.3.3 環境設定ファイル（ajs3web.conf）の設定項目の詳細」（Linuxの場合）を参照してください。

監視対象表示エリア

監視対象表示エリアには，大きく分けてルートジョブネットの状態エリアと詳細情報エリアの二つのエリアがあります。なお，それぞれのエリアは折りたたんで表示できます。折りたたみ時の表示項目は，［設定］ダイアログボックスから設定できます。

折りたたみ時のエリアを次の図に示します。

図16‒3　折りたたみ時の監視対象表示エリア

ルートジョブネットの状態エリア

［監視対象設定］ダイアログボックスで設定した監視対象日の監視対象ユニットの，実行進捗度やユニットの状態別件数などを確認できます。

ルートジョブネットの状態エリアには，次の二つの情報が表示されます。

登録したルートジョブネットの実行進捗度と状態別件数

状態を表すアイコン（ルートジョブネット状態アイコン）をクリックして選択すると，詳細情報エリアの監視対象ユニットを，選択した状態のルートジョブネットだけに絞り込んで表示できます。

全ユニット（ルートジョブネットを含むジョブネットおよびジョブ）単位の実行進捗度と状態別件数

状態を表すアイコン（ユニット状態アイコン）をクリックして選択すると，詳細情報エリアの監視対象ユニットを，選択した状態のユニットだけに絞り込んで表示できます。

詳細情報エリア

監視対象ユニットの実行状況を表示・確認できます。

開始日時および終了日時は，実行シミュレーション※から算出した日時です。

注※

一度も実行されていないジョブネットの場合，所要時間1,200秒でシミュレートします。

実行状況は，状態を表示する［リスト］タブと，実行スケジュールを表示する［チャート］タブを切り替えて表示できます。

［リスト］タブ

ユニットの状態や開始日時などを一覧で確認できます。

ルートジョブネットの状態エリアでルートジョブネット状態アイコン，またはユニット状態アイコンをクリックすると，選択した状態のユニットに絞り込んで表示できます。

［リスト］タブを次の図に示します。

図16‒4　［リスト］タブ

ユニットを選択してから上部のボタンをクリックすると，選択したユニットを操作できます。ボタンと操作の一覧を次の表に示します。

表16‒1　［リスト］タブのボタンと操作の一覧

項番

ボタン

操作

1

［保留設定］※

ユニットに保留を設定できます。

2

［保留解除］※

ユニットの保留を解除できます。

3

［モニタ］

［モニタ］ダイアログボックスが表示されます。

4

［マンスリー］

［マンスリースケジュール］画面が表示されます。

注※

Web GUIの操作制限機能を有効にしている場合，操作を許可されたユーザーがログインしたときだけ表示されます。

［チャート］タブ

ルートジョブネットの実行スケジュールを確認できます。

実行スケジュールは，基準時刻から24時間の範囲で表示されます。一つの監視対象の中に基準時刻が異なるルートジョブネットが存在する場合は，［基準時刻］のドロップダウンリストで基準時刻を選択でき，選択した基準時刻から24時間の範囲を表示します。また，ルートジョブネットごとの監視対象外の時間帯は灰色で表示されます。

ルートジョブネットの状態エリアでルートジョブネット状態アイコンをクリックすると，選択した状態のルートジョブネットに絞り込んで表示できます。

［チャート］タブを次の図に示します。

図16‒5　［チャート］タブ

ユニットを選択してから上部のボタンをクリックすると，選択したユニットを操作できます。ボタンと操作の一覧を次の表に示します。

表16‒2　［チャート］タブのボタンと操作の一覧

項番

ボタン

操作

1

［モニタ］

［モニタ］ダイアログボックスが表示されます。

選択したユニットに状態を確認できる世代が複数ある場合は，［世代選択］ダイアログボックスが表示され，［モニタ］ダイアログボックスで表示したい世代を選択できます。

2

［マンスリー］

［マンスリースケジュール］画面が表示され，ユニットの実行スケジュールを月単位で確認できます。

注意事項

詳細情報エリアで［チャート］タブを表示している場合，ユニット状態アイコンは選択できません。

詳細情報エリアで［リスト］タブを表示していて，ユニット状態アイコンを選択している場合，［チャート］タブに表示を切り替えるとユニット状態アイコンの選択は解除されます。

基準時刻が異なるジョブグループをまとめて監視している場合，［ダッシュボード］画面を表示したまま基準時刻を超えるたびに，監視対象表示エリアの左上に警告のアイコンが表示されます。このアイコンをクリックすると，メッセージKNAK2409-Qが表示されます。なお，［設定］ダイアログボックスで，［ダッシュボード］画面を表示中に基準時刻を超えた場合の，監視年月日の更新動作を指定できます。確認メッセージを表示して選択するか，確認メッセージを表示しないで更新するかを選択できます。

JP1/IM2から［ダッシュボード］画面を起動する際に，表示対象のユニットや世代がない場合は，［ダッシュボード］画面が表示されません。

［ダッシュボード］画面の表示対象のユニット完全名にマルチバイト文字を多く含む場合，JP1/IM2から起動する際のURLの長さがInternet Explorerの制限を超えてしまうため，［ダッシュボード］画面の起動に失敗するおそれがあります。このような場合，FirefoxまたはGoogle Chromeの使用を検討してください。なお，FirefoxまたはGoogle Chromeを使用する場合は，既定のブラウザーをFirefoxまたはGoogle Chromeにする必要があります。

［ダッシュボード］画面を表示したまま，一定時間操作や更新をしなかった場合，セッションタイムアウトが発生します。セッションタイムアウトが発生すると，エラーメッセージが表示され，Webブラウザーが閉じます。Web GUIのセッションタイムアウト時間は，環境設定ファイル（ajs3web.conf）の設定で指定できます。デフォルト値は15分です。環境設定ファイル（ajs3web.conf）の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3.4.3 環境設定ファイル（ajs3web.conf）の設定項目の詳細」（Windowsの場合），またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.3.3 環境設定ファイル（ajs3web.conf）の設定項目の詳細」（Linuxの場合）を参照してください。

FirefoxまたはGoogle Chromeを使用している場合，［ダッシュボード］画面で［ログアウト］ボタンまたは［閉じる］ボタンをクリックしたり，セッション無効エラーなどのWebブラウザーのクローズ処理を伴うエラーが発生したりしても，Webブラウザーは閉じないでログイン画面が表示されます。

［ダッシュボード］画面起動時にエラーが発生すると，ログイン画面が表示されない場合があります。この場合は，Webブラウザーを手動で閉じてください。

［設定］ダイアログボックスで長時間利用時の動作を設定すると，［ダッシュボード］画面で確認メッセージを表示しないでリロードすることができます。リロード前後で同様の画面表示とするためには，次の設定をしておいてください。

［設定］ダイアログボックスの［初期画面表示］で，［ダッシュボード］画面を指定する。

［設定］ダイアログボックスの，初期表示の折りたたみ状態の設定で，長時間監視したい状態を指定する。

Web Consoleを表示するWebブラウザーのスクロールバーを，非表示または初期位置にする。

［設定］ダイアログボックスのダッシュボードの設定で，［基準時刻を超えた場合の監視年月日の更新動作］で［確認メッセージを表示せずに更新する］を選択する。

［ダッシュボード］画面から表示される画面一覧

項番

画面名

参照先

1

［マンスリースケジュール］画面

16.5

2

［モニタ］ダイアログボックス

16.6

3

［監視対象設定］ダイアログボックス

16.8

4

［世代選択］ダイアログボックス

16.9

5

［設定］ダイアログボックス

16.26

6

［操作許可設定の適用］ダイアログボックス

16.27

16.3　［リスト］画面

［リスト］画面では，ユニットの監視，保留属性の設定，実行登録などの操作ができます。［ダッシュボード］タブをクリックすると，［ダッシュボード］画面が表示されます。

［リスト］画面は，JP1/IM2の［統合オペレーション・ビューアー］画面などからも起動できます。

［リスト］画面を次の図に示します。

図16‒6　［リスト］画面

自動更新を［ON］に設定すると，設定した時点から10分間隔で［リスト］画面の表示が更新されます。なお，自動更新の間隔は，［設定］ダイアログボックスで変更できます。

［リスト］画面には，大きく分けて二つのエリアがあります。

ツリーエリア

ログインしているJP1ユーザーの権限で参照できるユニットが，ツリー形式で表示されます。ツリーエリアでジョブグループを選択すると，選択したジョブグループ配下のユニットがリストエリアに表示されます。

リストエリア

ツリーエリアで選択したジョブグループ配下のユニットが表示されます。

ユニットを選択してから上部のボタンをクリックすると，選択したユニットを操作できます。ボタンと操作の一覧を次の表に示します。

表16‒3　［リスト］画面のボタンと操作の一覧

項番

ボタン

操作

1

［実行登録］※

［実行登録］ダイアログボックスが表示され，ユニットを実行登録できます。

2

［登録解除］※

［登録解除］ダイアログボックスが表示され，ユニットの実行登録を解除できます。

3

［状態］

［モニタ］ダイアログボックスが表示され，ユニットの現在の状態を確認できます。

4

［結果］

［モニタ］ダイアログボックスが表示され，ユニットの実行結果を確認できます。

5

［次回予定］

［モニタ］ダイアログボックスが表示され，ユニットの次回予定を確認できます。

6

［マンスリー］

［マンスリースケジュール］画面が表示されます。

注※

Web GUIの操作制限機能を有効にしている場合，操作を許可されたユーザーがログインしたときだけ表示されます。

注意事項

JP1/IM2から［リスト］画面を起動する際に，表示対象のユニットや世代がない場合は，［リスト］画面が表示されません。

［リスト］画面の表示対象のユニット完全名にマルチバイト文字を多く含む場合，JP1/IM2から起動する際のURLの長さがInternet Explorerの制限を超えてしまうため，［リスト］画面の起動に失敗するおそれがあります。このような場合，FirefoxまたはGoogle Chromeの使用を検討してください。なお，FirefoxまたはGoogle Chromeを使用する場合は，既定のブラウザーをFirefoxまたはGoogle Chromeにする必要があります。

［リスト］画面を表示したまま，一定時間操作や更新をしなかった場合，セッションタイムアウトが発生します。セッションタイムアウトが発生すると，エラーメッセージが表示され，Webブラウザーが閉じます。Web GUIのセッションタイムアウト時間は，環境設定ファイル（ajs3web.conf）の設定で指定できます。デフォルト値は15分です。環境設定ファイル（ajs3web.conf）の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3.4.3 環境設定ファイル（ajs3web.conf）の設定項目の詳細」（Windowsの場合），またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.3.3 環境設定ファイル（ajs3web.conf）の設定項目の詳細」（Linuxの場合）を参照してください。

FirefoxまたはGoogle Chromeを使用している場合，［リスト］画面で［ログアウト］ボタンまたは［閉じる］ボタンをクリックしたり，セッション無効エラーなどのWebブラウザーのクローズ処理を伴うエラーが発生したりしても，Webブラウザーは閉じないでログイン画面が表示されます。

［リスト］画面起動時にエラーが発生すると，ログイン画面が表示されない場合があります。この場合は，Webブラウザーを手動で閉じてください。

［リスト］画面から表示される画面一覧

項番

画面名

参照先

1

［マンスリースケジュール］画面

16.5

2

［モニタ］ダイアログボックス

16.6

3

［実行登録］ダイアログボックス

16.16

4

［引き継ぎ情報の登録］ダイアログボックス

16.17

5

［変数使用状況］ダイアログボックス

16.18

6

［登録解除］ダイアログボックス

16.19

7

［設定］ダイアログボックス

16.26

8

［操作許可設定の適用］ダイアログボックス

16.27

16.4　［実行エージェント］画面

［実行エージェント］画面では，画面左側のツリーエリアから，実行エージェントを操作する［実行エージェント管理］画面または実行エージェントグループを操作する［実行エージェントグループ管理］画面に遷移できます。

［実行エージェント］画面は，JP1/IM2の［統合オペレーション・ビューアー］などからも起動できます。

［実行エージェント］画面を次の図に示します。

図16‒7　［実行エージェント］画面

16.4.1　［実行エージェント管理］画面

［実行エージェント管理］画面では，実行エージェントの一覧や，各実行エージェントのジョブ実行状態を表示できます。

［実行エージェント管理］画面を次の図に示します。

図16‒8　［実行エージェント管理］画面

実行エージェントを選択してから上部のボタンをクリックすると，選択した実行エージェントを操作できます。ボタンと操作の一覧を次の表に示します。

表16‒4　［実行エージェント管理］画面のボタンと操作の一覧

項番

ボタン

操作

1

追加

［実行エージェントの追加］ダイアログボックスが表示され，接続先のJP1/AJS3 - Managerに実行エージェントを一つ追加できます。

2

設定変更

［実行エージェントの設定変更］ダイアログボックスが表示され，選択した実行エージェントの設定を変更できます。

3

状態変更

次に示すメニューが表示され，受付配信制限の状態や実行エージェントの状態を変更できます。

受付配信制限の状態変更

［実行エージェントの受付配信制限の状態変更］ダイアログボックスが表示され，選択した実行エージェントの受付配信制限の状態を変更できます。

実行エージェントの状態変更※

［実行エージェントの状態変更］ダイアログボックスが表示され，選択した実行エージェントの状態を変更できます。

4

削除

選択した実行エージェントを削除できます。ただし，同時に選択できる実行エージェントは100件までです。

5

通信状態確認※

［実行エージェントの通信状態の確認］ダイアログボックスが表示され，ジョブ配信遅延の軽減機能の通信状態確認を開始，終了，または確認できます。

6

詳細情報

［詳細情報］ダイアログボックス（実行エージェント用）が表示され，選択した実行エージェントの定義を確認できます。

注※

この機能を使用する場合は，JP1/AJS3 - Managerでジョブ配信遅延の軽減機能を有効にする必要があります。ジョブ配信遅延の軽減機能を有効にする方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　21.5.1 ジョブ配信遅延の軽減機能を有効にする手順」を参照してください。

［実行エージェント管理］画面から表示される画面一覧

項番

画面名

参照先

1

［詳細情報］ダイアログボックス（実行エージェント用）

16.30

2

［実行エージェントの追加］ダイアログボックス

16.31

3

［実行エージェントの設定変更］ダイアログボックス

16.32

4

［実行エージェントの受付配信制限の状態変更］ダイアログボックス

16.33

5

［実行エージェントの状態変更］ダイアログボックス

16.34

6

［実行エージェントの通信状態の確認］ダイアログボックス

16.35

16.4.2　［実行エージェントグループ管理］画面

［実行エージェントグループ管理］画面では，実行エージェントグループの一覧や，各実行エージェントグループのジョブ実行状態を表示できます。

［実行エージェントグループ管理］画面を次の図に示します。

図16‒9　［実行エージェントグループ管理］画面

実行エージェントグループを選択してから上部のボタンをクリックすると，選択した実行エージェントグループを操作できます。ボタンと操作の一覧を次の表に示します。

表16‒5　［実行エージェントグループ管理］画面のボタンと操作の一覧

項番

ボタン

操作

1

追加

［実行エージェントグループの追加］ダイアログボックスが表示され，接続先のJP1/AJS3 - Managerに実行エージェントグループを一つ追加できます。

2

設定変更

［実行エージェントグループの設定変更］ダイアログボックスが表示され，選択した実行エージェントグループの設定を変更できます。

3

状態変更

［実行エージェントグループの受付配信制限の状態変更］ダイアログボックスが表示され，選択した実行エージェントグループの受付配信制限の状態を変更できます。

4

削除

選択した実行エージェントグループを削除できます。ただし，同時に選択できる実行エージェントは100件までです。

5

関連づけ

［実行エージェントグループへの関連づけ］ダイアログボックスが表示され，選択した実行エージェントグループから任意の実行エージェントの関連づけを除外できます。

6

詳細情報

［詳細情報］ダイアログボックス（実行エージェントグループ用）が表示され，選択した実行エージェントグループの定義を確認できます。

［実行エージェントグループ管理］画面から表示される画面一覧

項番

画面名

参照先

1

［詳細情報］ダイアログボックス（実行エージェントグループ用）

16.37

2

［実行エージェントグループの追加］ダイアログボックス

16.39

3

［実行エージェントグループの設定変更］ダイアログボックス

16.40

4

［実行エージェントグループへの関連づけ］ダイアログボックス

16.41

5

［実行エージェントグループの受付配信制限の状態変更］ダイアログボックス

16.44

16.5　［マンスリースケジュール］画面

［マンスリースケジュール］画面では，ユニットの実行スケジュールを月単位で確認できます。また，実行予定の追加や変更などができます。

［マンスリースケジュール］画面を次の図に示します。

図16‒10　［マンスリースケジュール］画面

［マンスリースケジュール］画面には，大きく分けて三つのエリアがあります。

ツリーエリア

［ダッシュボード］画面または［リスト］画面で選択したジョブネットとその配下のユニットが，ツリー形式で表示されます。

スケジュールエリア

ユニットの月単位の実行予定を確認できます。

スケジュールエリアには，実行予定を示すアイコンが表示されます。アイコンは，実行登録の種別や実行予定の種類によって次のとおり形状が変わります。

四角形：計画実行登録または即時実行登録された実行スケジュール

円形：確定実行登録された実行スケジュール

三角形：実行登録前の実行スケジュール

アイコンはスケジュール上の実行日に表示されます。実行日については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.3.1 ルートジョブネットの時間制とスケジュールルール」を参照してください。

1日に複数回実行する（1日に複数の世代が存在する）場合，1日の中で最後に実行される実行世代だけがアイコンで表示されます。

リストエリア

スケジュールエリアで選択したユニットの実行予定のすべての世代が，一覧で表示されます。なお，表示される実行予定は，スケジュールエリアで選択した日の実行予定だけです。

また，実行シミュレーションをするかどうかで開始日時が異なります。シミュレーションをしないように設定してある場合，常に実行シミュレーションする［ダッシュボード］画面の開始日時とは異なって表示されます。実行シミュレーションをするかどうかは，［設定］ダイアログボックスで設定できます。一度も実行されていないジョブネットの場合，所要時間1,200秒でシミュレートします。

ユニットまたは実行予定を選択してから画面上部のボタンをクリックすると，選択したユニットまたは実行予定を操作できます。ボタンと操作の一覧を次の表に示します。

表16‒6　［マンスリースケジュール］画面のボタンと操作の一覧

項番

ボタン

操作

1

［実行登録］※1

［実行登録］ダイアログボックスが表示され，ユニットを実行登録できます。

2

［登録解除］※1

［登録解除］ダイアログボックスが表示され，ユニットの実行登録を解除できます。

3

［保留設定］※1

実行予定に保留を設定できます。

4

［保留解除］※1

実行予定の保留を解除できます。

5

［追加］※1

［追加］ダイアログボックスが表示され，指定した日時に実行予定を追加できます。

6

［計画一時変更］※1

次に示すメニューが表示され，実行予定を一時的に変更したり，変更を解除したりできます。

日時変更

［日時変更］ダイアログボックスが表示され，選択したユニットの実行予定の開始予定日時を変更できます。

即時実行

［即時実行］ダイアログボックスが表示され，選択したユニットの実行予定を即時実行できます。

実行中止

選択したユニットの実行予定の実行を中止できます。

変更解除

選択したユニットの実行予定の一時変更を解除できます。

7

［遅延監視変更］※1，※2

［遅延監視一時変更］ダイアログボックスが表示され，ユニットの遅延監視方法を変更できます。

8

［遅延監視参照］※2

［遅延監視一時変更情報の表示］ダイアログボックスが表示され，ユニットの遅延監視方法を確認できます。

9

［モニタ］

［モニタ］ダイアログボックスが表示されます。

注※1

Web GUIの操作制限機能を有効にしている場合，操作を許可されたユーザーがログインしたときだけ表示されます。

注※2

Web GUIの操作制限機能を有効にしている場合，遅延監視変更を許可されていないユーザーがログインしたときは，［遅延監視変更］ボタンの代わりに［遅延監視参照］ボタンが表示されます。

注意事項

［マンスリースケジュール］画面は，自動更新されません。表示情報を最新の状態にするには，［更新］ボタン（[図データ]）をクリックしてください。なお，更新処理を中止させる場合は，［キャンセル］ボタン（[図データ]）をクリックします。

［マンスリースケジュール］画面のスケジュールエリアでユニット（アイコン）を選択したとき，リストエリアには最新の情報が表示されます。しかし，スケジュールエリアの情報は更新されないため，スケジュールエリアとリストエリアの情報に不整合が発生することがあります。不整合が発生した場合，［更新］ボタンをクリックして［マンスリースケジュール］画面を更新してください。

［マンスリースケジュール］画面を表示したあとに，ユニットの追加や削除によってユニット定義を変更した場合，［更新］ボタンをクリックして［マンスリースケジュール］画面を更新してください。

次の場合，［マンスリースケジュール］画面を表示できません。

JP1資源グループで参照権限がないユニット（ジョブネットまたはジョブ）を含むルートジョブネットを表示する場合。

JP1資源グループで参照権限がないユニット（ジョブネットまたはジョブ）を含むルートジョブネットのリリース先ユニットを表示する場合。

JP1資源グループで参照権限がないジョブグループを，参照カレンダーに指定しているユニットを表示する場合。

JP1資源グループで参照権限がないジョブネットを，排他スケジュールに指定しているユニットを表示する場合。

表示対象のユニット数と世代数が多い場合，［マンスリースケジュール］画面の表示に時間が掛かることがあります。

基準日または基準時刻の定義を変更する場合，実行登録したジョブネットを登録解除してから変更してください。実行登録したまま基準日または基準時刻を変更すると，変更した内容によっては，実行結果や確定実行登録で作成されたスケジュール情報が［マンスリースケジュール］画面に正しく表示されないことがあります。正しく表示させるには，実行登録されたジョブネットを登録解除して，実行登録し直してください。

［マンスリースケジュール］画面から表示される画面一覧

項番

画面名

参照先

1

［モニタ］ダイアログボックス

16.6

2

［実行登録］ダイアログボックス

16.16

3

［引き継ぎ情報の登録］ダイアログボックス

16.17

4

［変数使用状況］ダイアログボックス

16.18

5

［登録解除］ダイアログボックス

16.19

6

［追加］ダイアログボックス

16.20

7

［日時変更］ダイアログボックス

16.21

8

［即時実行］ダイアログボックス

16.22

9

［遅延監視一時変更］ダイアログボックス

16.23

10

［遅延監視一時変更情報の表示］ダイアログボックス

16.24

11

［表示月変更］ダイアログボックス

16.25

16.6　［モニタ］ダイアログボックス

［モニタ］ダイアログボックスでは，［ダッシュボード］画面または［リスト］画面で選択したユニット配下のユニットと関連線を確認できます。また，保留属性の変更，中断，再実行などの操作もできます。

［モニタ］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒11　［モニタ］ダイアログボックス

自動更新を［ON］に設定すると，設定した時点から5分間隔で［モニタ］ダイアログボックスの表示が更新されます。なお，自動更新の間隔は，［設定］ダイアログボックスで変更できます。

［モニタ］ダイアログボックスには，大きく分けて二つのエリアがあります。

ツリーエリア

定義されたジョブネットが，ツリー形式で表示されます。ツリーエリアでジョブネットを選択すると，選択したジョブネット配下のユニットがマップエリアに表示されます。

マップエリア

ツリーエリアで選択したジョブネット配下のユニットが表示されます。ユニットのアイコンのツールチップから，ユニット名と，ユニットに定義されているコメントを確認できます。

ユニットを選択してから上部のボタンをクリックすると，選択したユニットを操作できます。ボタンと操作の一覧を次の表に示します。

表16‒7　［モニタ］ダイアログボックスのボタンと操作の一覧

項番

ボタン

操作

1

［保留設定］※

ユニットに保留を設定できます。

2

［保留解除］※

ユニットの保留を解除できます。

3

［中断］※

実行中のジョブネットを中断できます。

4

［強制終了］※

実行中のユニットを強制終了できます。

5

［再実行］※

［再実行］ダイアログボックスが表示され，ユニットを再実行できます。

6

［状態変更］※

［ジョブ状態変更］ダイアログボックスが表示され，ジョブの状態を変更できます。

7

［計画一時変更］※

次に示すメニューが表示され，実行予定を一時的に変更したり，変更を解除したりできます。

日時変更

［日時変更］ダイアログボックスが表示され，選択したユニットの実行予定の開始予定日時を変更できます。

即時実行

［即時実行］ダイアログボックスが表示され，選択したユニットの実行予定を即時実行できます。

実行中止

選択したユニットの実行予定の実行を中止できます。

変更解除

選択したユニットの実行予定の一時変更を解除できます。

8

［詳細情報］

［詳細情報］ダイアログボックスが表示され，ユニットの詳細情報を参照できます。

9

［実行結果］

［実行結果詳細］ダイアログボックスが表示され，ユニットの実行結果を参照できます。

10

［引継結果］

［引き継ぎ結果］ダイアログボックスが表示され，ユニットの引き継ぎ結果を参照できます。

11

［待ち合わせ］

［待ち合わせ条件の状態一覧］ダイアログボックスが表示され，ユニットの待ち合わせ状態を確認できます。

注※

Web GUIの操作制限機能を有効にしている場合，操作を許可されたユーザーがログインしたときだけ表示されます。

マップエリアに表示されるユニットのアイコンの下の情報は，ユニット名と，各ユニットに定義されているコメントを切り替えて表示できます。マップエリア上部の［ユニット名］ボタンをクリックした場合，ユニット名が表示されます。［コメント］ボタンをクリックした場合，各ユニットに定義されているコメントが表示されます。なお，コメントが定義されていないユニットの場合，アイコンの下には何も表示されません。

ユニットを選択した状態で［モニタ］ダイアログボックス下部の［URLコピー］ボタンをクリックすると，指定したユニットを表示する［モニタ］画面のURLをコピーできます。［モニタ］画面の詳細については，「16.7 ［モニタ］画面」を参照してください。なお，コピーしたURLを使用して［モニタ］画面を起動する際は，JP1/AJS3 - Web Consoleのログイン画面での認証が必要です。

［モニタ］画面の起動URLは，監視対象ユニットの［モニタ］画面を開くURLをメールで通知する場合などに利用できます。

注意事項

ユニット完全名にマルチバイト文字を多く含む場合，コピーしたURLが長くなります。使用するWebブラウザーがInternet Explorerのとき，コピーしたURLが長いと，［モニタ］画面の起動に失敗するおそれがあります。このような場合，FirefoxまたはGoogle Chromeの使用を検討してください。

［モニタ］ダイアログボックスから表示される画面一覧

項番

画面名

参照先

1

［再実行］ダイアログボックス

16.10

2

［ジョブ状態変更］ダイアログボックス

16.11

3

［詳細情報］ダイアログボックス

16.12

4

［詳細定義］ダイアログボックス

16.13

5

［実行結果詳細］ダイアログボックス

16.14

6

［引き継ぎ結果］ダイアログボックス

16.15

7

［日時変更］ダイアログボックス

16.21

8

［即時実行］ダイアログボックス

16.22

9

［待ち合わせ条件の状態一覧］ダイアログボックス

16.28

16.7　［モニタ］画面

［モニタ］画面では，対象ユニット配下のユニットと関連線を確認できます。また，保留属性の変更，中断，再実行などの操作もできます。

［モニタ］画面は，JP1/IM - Viewまたは［モニタ］ダイアログボックスでコピーしたURLにアクセスすることで表示されます。また，JP1/IM2の［統合オペレーション・ビューアー］画面などからも起動できます。

［モニタ］画面を次の図に示します。

図16‒12　［モニタ］画面

自動更新を［ON］に設定すると，設定した時点から5分間隔で［モニタ］画面の表示が更新されます。なお，自動更新の間隔は，［設定］ダイアログボックスで変更できます。

［モニタ］画面には，大きく分けて二つのエリアがあります。

ツリーエリア

定義されたジョブネットが，ツリー形式で表示されます。ツリーエリアでジョブネットを選択すると，選択したジョブネット配下のユニットがマップエリアに表示されます。

マップエリア

ツリーエリアで選択したジョブネット配下のユニットが表示されます。ユニットのアイコンのツールチップから，ユニット名と，ユニットに定義されているコメントを確認できます。

［モニタ］画面でできる操作は，［モニタ］ダイアログボックスでできる操作と同じです。［モニタ］ダイアログボックスについては，「16.6 ［モニタ］ダイアログボックス」を参照してください。

［ログイン］画面でログインして［モニタ］画面を起動すると，［閉じる］ボタンの代わりに［ログアウト］ボタンが表示されます。

注意事項

［モニタ］画面を起動する際に，表示対象のユニットや世代がない場合は，［モニタ］画面が表示されません。

［モニタ］画面の表示対象のユニット完全名にマルチバイト文字を多く含む場合，起動する際のURLの長さがInternet Explorerの制限を超えてしまうため，［モニタ］画面の起動に失敗するおそれがあります。このような場合，FirefoxまたはGoogle Chromeの使用を検討してください。なお，FirefoxまたはGoogle Chromeを使用する場合は，既定のブラウザーをFirefoxまたはGoogle Chromeにする必要があります。

［モニタ］画面を表示したまま，一定時間操作や更新をしなかった場合，セッションタイムアウトが発生します。セッションタイムアウトが発生すると，エラーメッセージが表示され，Webブラウザーが閉じます。Web GUIのセッションタイムアウト時間は，環境設定ファイル（ajs3web.conf）の設定で指定できます。デフォルト値は15分です。環境設定ファイル（ajs3web.conf）の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3.4.3 環境設定ファイル（ajs3web.conf）の設定項目の詳細」（Windowsの場合），またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.3.3 環境設定ファイル（ajs3web.conf）の設定項目の詳細」（Linuxの場合）を参照してください。

FirefoxまたはGoogle Chromeを使用している場合，［モニタ］画面で［ログアウト］ボタンまたは［閉じる］ボタンをクリックしたり，セッション無効エラーなどのWebブラウザーのクローズ処理を伴うエラーが発生したりしても，Webブラウザーは閉じないでログイン画面が表示されます。

なお，［モニタ］画面起動時にエラーが発生すると，ログイン画面が表示されない場合があります。この場合は，Webブラウザーを手動で閉じてください。

16.8　［監視対象設定］ダイアログボックス

［監視対象設定］ダイアログボックスでは，［ダッシュボード］画面で監視するジョブネットと監視対象日を設定できます。監視対象として指定するジョブネットは，同一のスケジューラーサービスから選択する必要があります。

［監視対象設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒13　［監視対象設定］ダイアログボックス

［監視対象設定］ダイアログボックスの表示項目について説明します。

［監視対象日］

監視対象ユニットの，実行進捗度や状態などの情報の取得対象日を「31日前」〜「翌日」の範囲で選択します。

［ダッシュボード］画面で監視する日付は，選択した取得対象日および監視対象ユニットの基準時刻によって決まります。

例えば，基準時刻が8:00の場合，8:00を基準に日付が更新され，8:00から翌日の7:59までを1日として扱います。監視対象日を「当日」とし，監視している現在時刻が8/3の7:00であれば，8/2が監視対象日の日付となります。

図16‒14　基準時刻が8:00の場合の監視対象日

［監視名］

監視対象設定に対して，任意の監視名を30文字以内で設定します。

［監視対象ユニット］

選択したジョブグループから監視するユニットを選択します。選択できる監視対象ユニットは最大20個です。

ただし，基準時刻が異なるジョブグループから監視対象を選択する場合，監視する時間によっては監視対象日が複数ある状態になります。そのため，基準時刻が異なる監視対象は，一つの監視対象として登録するのではなく，同じ基準時刻のジョブグループごとに分けて登録することを推奨します。

16.9　［世代選択］ダイアログボックス

［世代選択］ダイアログボックスは，［ダッシュボード］画面の［チャート］タブでユニットを選択して［モニタ］ボタンをクリックした場合，状態を確認できる世代が複数あるときに表示されます。複数ある世代のうち，どの世代の状態を確認するかを選択できます。

［世代選択］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒15　［世代選択］ダイアログボックス

16.10　［再実行］ダイアログボックス

［再実行］ダイアログボックスでは，［モニタ］ダイアログボックスで選択したユニットを再実行できます。

［再実行］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒16　［再実行］ダイアログボックス（ルートジョブネット用）

図16‒17　［再実行］ダイアログボックス（ネストジョブネット用またはジョブ用）

16.11　［ジョブ状態変更］ダイアログボックス

［ジョブ状態変更］ダイアログボックスでは，［モニタ］ダイアログボックスで選択したジョブの状態を変更できます。

［ジョブ状態変更］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒18　［ジョブ状態変更］ダイアログボックス

16.12　［詳細情報］ダイアログボックス

［詳細情報］ダイアログボックスでは，［モニタ］ダイアログボックスで選択したユニットの実行状態および実行結果の詳細情報を確認できます。

［詳細情報］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒19　［詳細情報］ダイアログボックス（ルートジョブネットまたはジョブネットコネクタの場合）

図16‒20　［詳細情報］ダイアログボックス（ジョブの場合）

［接続情報を表示］ボタンは，選択したユニットがルートジョブネットとジョブネットコネクタの場合に表示されます。［接続情報を表示］ボタンをクリックすることで［接続情報］ダイアログボックスが表示され，接続情報を確認できます。

選択したユニットがPCジョブまたはUNIXジョブの場合，［定義参照］ボタンが表示されます。［定義参照］ボタンをクリックすると［詳細定義］ダイアログボックスが開き，ジョブの定義を編集できます。

なお，JP1/PFMとの連携のためのセットアップをしている場合，画面下部に［PFMレポート表示］ボタンが表示されます。［PFMレポート表示］ボタンをクリックすると，PFM - Web Consoleの画面が表示され，システムのパフォーマンスに起因するJP1/AJS3のジョブの障害要因を調査したり，マネージャーホストのパフォーマンス情報をレポートとして参照したりできます。

［PFMレポート表示］ボタンは，選択したユニットがジョブ（QUEUEジョブ，ジョブネットコネクタ，ORジョブ，判定ジョブ，および引き継ぎ情報設定ジョブを除く）の場合に表示されます。また，選択したジョブの実行が開始され，実行ホストが確定しているときだけ，レポートを参照できます。

JP1/PFMとの連携のためのセットアップについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　15. JP1/PFMとの連携」を参照してください。

PFM - Web Consoleの画面の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

16.13　［詳細定義］ダイアログボックス

［詳細定義］ダイアログボックスでは，［詳細情報］ダイアログボックスで表示されているジョブの詳細定義を編集できます。ただし，編集できるのはPCジョブとUNIXジョブだけです。PCジョブとUNIXジョブとで，編集できる項目が異なります。

注意事項

Web GUIの操作制限機能を有効にしている場合，［編集モード］チェックボックスは，定義編集を許可されたユーザーがログインしたときだけ表示されます。

Web GUIの操作制限機能を有効にしている場合，定義編集を許可されていないユーザーがログインしたときは，［OK］ボタンおよび［キャンセル］ボタンの代わりに［閉じる］ボタンが表示されます。

［詳細定義］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒21　［詳細定義］ダイアログボックス（PCジョブ用）

図16‒22　［詳細定義］ダイアログボックス（UNIXジョブ用）

16.14　［実行結果詳細］ダイアログボックス

［実行結果詳細］ダイアログボックスでは，［モニタ］ダイアログボックスで選択したユニットの実行結果を確認できます。

［実行結果詳細］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒23　［実行結果詳細］ダイアログボックス

16.15　［引き継ぎ結果］ダイアログボックス

［引き継ぎ結果］ダイアログボックスでは，［モニタ］ダイアログボックスで選択したユニットの引き継ぎ結果を確認できます。

［引き継ぎ結果］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒24　［引き継ぎ結果］ダイアログボックス

16.16　［実行登録］ダイアログボックス

［実行登録］ダイアログボックスでは，実行登録方法を選択して，ユニットの実行登録ができます。

［実行登録］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒25　［実行登録］ダイアログボックス

［オプション設定］では，ユニットの実行登録の条件を設定できます。

［引き継ぎ情報］では，選択したユニットを実行する際の引き継ぎ情報を設定できます。［引き継ぎ情報］で，［追加］ボタン，または［変更］ボタンをクリックすると，［引き継ぎ情報の登録］ダイアログボックスが表示されます。

16.17　［引き継ぎ情報の登録］ダイアログボックス

［引き継ぎ情報の登録］ダイアログボックスでは，選択したユニットを実行する際の引き継ぎ情報を設定できます。

［引き継ぎ情報の登録］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒26　［引き継ぎ情報の登録］ダイアログボックス

［変数名］の［参照］ボタンをクリックすると，［変数使用状況］ダイアログボックスが表示され，使用しているマクロ変数の一覧を確認できます。

16.18　［変数使用状況］ダイアログボックス

［変数使用状況］ダイアログボックスでは，使用しているマクロ変数を確認できます。

［変数使用状況］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒27　［変数使用状況］ダイアログボックス

16.19　［登録解除］ダイアログボックス

［登録解除］ダイアログボックスでは，ユニットの実行登録を解除できます。また，期間を指定して，実行登録を解除することもできます。

［登録解除］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒28　［登録解除］ダイアログボックス

16.20　［追加］ダイアログボックス

［追加］ダイアログボックスでは，ユニットの実行予定を追加できます。

［追加］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒29　［追加］ダイアログボックス（ルートジョブネット用）

図16‒30　［追加］ダイアログボックス（ネストジョブネット用）

図16‒31　［追加］ダイアログボックス（ジョブ用）

選択したユニットがルートジョブネットの場合，［引き継ぎ情報］からルートジョブネットの実行予定を追加する際の引き継ぎ情報を設定できます。

16.21　［日時変更］ダイアログボックス

［日時変更］ダイアログボックスでは，実行予定の実行開始日時を変更できます。

［日時変更］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒32　［日時変更］ダイアログボックス

16.22　［即時実行］ダイアログボックス

［即時実行］ダイアログボックスでは，実行予定を即時実行できます。

［即時実行］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒33　［即時実行］ダイアログボックス

16.23　［遅延監視一時変更］ダイアログボックス

［遅延監視一時変更］ダイアログボックスでは，実行予定の遅延監視方法を変更できます。

［遅延監視一時変更］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒34　［遅延監視一時変更］ダイアログボックス

16.24　［遅延監視一時変更情報の表示］ダイアログボックス

［遅延監視一時変更情報の表示］ダイアログボックスでは，実行予定の遅延監視方法を確認できます。

［遅延監視一時変更情報の表示］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒35　［遅延監視一時変更情報の表示］ダイアログボックス

16.25　［表示月変更］ダイアログボックス

［表示月変更］ダイアログボックスでは，［マンスリースケジュール］画面に表示する年月を変更できます。

［表示月変更］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒36　［表示月変更］ダイアログボックス

16.26　［設定］ダイアログボックス

［設定］ダイアログボックスでは，ログイン直後に表示させる画面，長時間利用時の動作，各画面の表示項目，および画面の更新間隔などを設定できます。

［設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒37　［設定］ダイアログボックス

設定できる項目を次の表に示します。

表16‒8　［設定］ダイアログボックスで設定できる項目

設定項目

説明

環境

初期表示画面

ログイン時に表示される初期画面を［ダッシュボード］画面にするか，［リスト］画面にするか，［実行エージェント］画面にするかを設定できます。

長時間利用時の動作※

長時間利用時の動作を設定できます。

Web GUIを長時間利用する場合の，Webページのリロード確認メッセージを表示するタイミング（間隔または時刻）

［ダッシュボード］画面表示時は確認メッセージを表示しないでリロードするかどうか

表示項目

ダッシュボード

［ダッシュボード］画面に表示する監視項目および表示する順番を設定できます。

また，［ダッシュボード］画面表示中に基準時刻を超えた場合の，監視年月日の更新動作を設定できます。

ダッシュボード−ルートジョブネットの状態

［ダッシュボード］画面について，次の項目を設定できます。

ルートジョブネットの状態エリアの初期表示を折りたたんだ状態にするか，開いた状態にするか

ルートジョブネットの状態エリアの折りたたみ時に，どの項目を表示するか

ダッシュボード−詳細情報

［ダッシュボード］画面について，次の項目を設定できます。

詳細情報エリアの初期表示を折りたたんだ状態にするか，開いた状態にするか

初期表示タブを［リスト］タブにするか，［チャート］タブにするか

［チャート］タブに表示するユニットの順番を開始日時順にするか，ユニット名順にするか，ユニット完全名順にするか

ダッシュボード−詳細情報−ルートジョブネット

［ダッシュボード］画面の［リスト］タブにルートジョブネットの情報だけを表示する場合の監視項目を設定できます。

ダッシュボード−詳細情報−全ユニット

［ダッシュボード］画面の［リスト］タブにルートジョブネットを含む全ユニットの情報を表示する場合の監視項目を設定できます。

リスト

［リスト］画面に表示する監視項目および表示する順番を設定できます。

マンスリースケジュール

［マンスリースケジュール］画面について，次の項目を設定できます。

ツリーエリアに表示するユニットの順番を開始日時順にするか，ユニット名順にするか

スケジュールエリアに表示する実行予定に対して実行シミュレーションをするか

スケジュールエリアの表示開始日を基準日にするか，当日からの相対日にするか

リストエリアに表示する監視項目および表示する順番

画面更新

自動更新−更新間隔

次の画面について，自動更新の更新間隔を設定できます。

［ダッシュボード］画面

［リスト］画面

［モニタ］ダイアログボックスおよび［モニタ］画面

注※

［設定］ダイアログボックスで長時間利用時の動作を設定すると，［ダッシュボード］画面で確認メッセージを表示しないでリロードすることができます。リロード前後で同様の画面表示とするためには，次の設定をしておいてください。

［設定］ダイアログボックスの［初期画面表示］で，［ダッシュボード］画面を指定する。

［設定］ダイアログボックスの，初期表示の折りたたみ状態の設定で，長時間監視したい状態を指定する。

Web Consoleを表示するWebブラウザーのスクロールバーを，非表示または初期位置にする。

［設定］ダイアログボックスのダッシュボードの設定で，［基準時刻を超えた場合の監視年月日の更新動作］で［確認メッセージを表示せずに更新する］を選択する。

16.27　［操作許可設定の適用］ダイアログボックス

［操作許可設定の適用］ダイアログボックスでは，操作許可設定ファイルを適用できます。

注意事項

操作許可設定ファイルを選択したあとにファイルの内容を変更し，適用した場合，変更した内容が反映されなかったり，リクエストを送信できずに通信タイムアウトが発生したりする場合があります。

操作許可設定ファイルを選択したあとにファイルの内容を変更した場合は，ファイルを再度，選択し直してください。

［操作許可設定の適用］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒38　［操作許可設定の適用］ダイアログボックス

16.28　［待ち合わせ条件の状態一覧］ダイアログボックス

［待ち合わせ条件の状態一覧］ダイアログボックスでは，待ち合わせ条件付きユニットの情報，待ち合わせ対象ユニットの情報および待ち合わせ条件の情報を確認できます。また，［待ち合わせ有効化］ボタン※および［待ち合わせ無効化］ボタン※をクリックして，ユニットの待ち合わせを有効または無効にできます。

注※

Web GUIの操作制限機能を有効にしている場合，操作を許可されたユーザーがログインしたときだけ表示されます。

［待ち合わせ条件の状態一覧］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒39　［待ち合わせ条件の状態一覧］ダイアログボックス

16.29　［接続情報］ダイアログボックス

［接続情報］ダイアログボックスでは，ユニットの接続情報を確認できます。選択したユニットがルートジョブネットの場合，接続元の接続情報が表示されます。選択したユニットがジョブネットコネクタの場合，接続先の接続情報が表示されます。

また，選択したユニットがルートジョブネットの場合，［同期に変更］ボタン※または［非同期に変更］ボタン※が表示されます。［同期に変更］ボタンをクリックすると，実行順序制御方式を同期に変更できます。［非同期に変更］ボタンをクリックすると，実行順序制御方式を非同期に変更できます。

注※

Web GUIの操作制限機能を有効にしている場合，操作を許可されたユーザーがログインしたときだけ表示されます。

［接続情報］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒40　［接続情報］ダイアログボックス（ルートジョブネットの場合）

図16‒41　［接続情報］ダイアログボックス（ジョブネットコネクタの場合）

16.30　［詳細情報］ダイアログボックス（実行エージェント用）

［詳細情報］ダイアログボックス（実行エージェント用）では，［実行エージェント管理］画面で選択した実行エージェントの定義を確認できます。

［詳細情報］ダイアログボックス（実行エージェント用）を次の図に示します。

図16‒42　［詳細情報］ダイアログボックス（実行エージェント用）

16.31　［実行エージェントの追加］ダイアログボックス

［実行エージェントの追加］ダイアログボックスでは，接続先のJP1/AJS3 - Managerに実行エージェントを一つ追加できます。

［実行エージェントの追加］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒43　［実行エージェントの追加］ダイアログボックス

［時間帯とジョブ実行多重度］には，ジョブ実行多重度を変更する時間帯と，その時間帯のジョブ実行多重度が表示されます。［時間帯とジョブ実行多重度］の［追加］ボタン，または［変更］ボタンをクリックすると，［時間帯とジョブ実行多重度の追加］ダイアログボックスが表示されます。

16.32　［実行エージェントの設定変更］ダイアログボックス

［実行エージェントの設定変更］ダイアログボックスでは，［実行エージェント管理］画面で選択した実行エージェントの設定を変更できます。

［実行エージェントの設定変更］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒44　［実行エージェントの設定変更］ダイアログボックス

［時間帯とジョブ実行多重度］には，ジョブ実行多重度を変更する時間帯と，その時間帯のジョブ実行多重度が表示されます。［時間帯とジョブ実行多重度］の［追加］ボタン，または［変更］ボタンをクリックすると，［時間帯とジョブ実行多重度の追加］ダイアログボックスが表示されます。

16.33　［実行エージェントの受付配信制限の状態変更］ダイアログボックス

［実行エージェントの受付配信制限の状態変更］ダイアログボックスでは，［実行エージェント管理］画面で選択した実行エージェントの受付配信制限の状態を変更できます。このとき，複数の実行エージェントを選択して，同時に受付配信制限の状態を変更することもできます。

注意事項

同時に選択できる実行エージェントは100件までです。

［実行エージェントの受付配信制限の状態変更］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒45　［実行エージェントの受付配信制限の状態変更］ダイアログボックス

16.34　［実行エージェントの状態変更］ダイアログボックス

［実行エージェントの状態変更］ダイアログボックスでは，［実行エージェント管理］画面で選択した実行エージェントの状態を変更できます。このとき，複数の実行エージェントを選択して，同時に状態を変更することもできます。

［実行エージェントの状態変更］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒46　［実行エージェントの状態変更］ダイアログボックス

注意事項

同時に選択できる実行エージェントは100件までです。

実行エージェントの状態を変更するには，ジョブ配信遅延の軽減機能を有効にしておく必要があります。ジョブ配信遅延の軽減機能が無効の場合，［実行エージェント管理］画面の［実行エージェントの状態］に「-（ハイフン）」が表示されます。

ジョブ配信遅延の軽減機能を有効にする方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　21.5.1 ジョブ配信遅延の軽減機能を有効にする手順」を参照してください。

16.35　［実行エージェントの通信状態の確認］ダイアログボックス

［実行エージェントの通信状態の確認］ダイアログボックスでは，ジョブ配信遅延の軽減機能の通信状態の確認を開始，または終了できます。また，ジョブ配信遅延の軽減機能の通信状態確認の状態を確認することもできます。

ジョブ配信遅延の軽減機能については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　21.5 ジョブの配信遅延を軽減するための設定」を参照してください。

［実行エージェントの通信状態の確認］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒47　［実行エージェントの通信状態の確認］ダイアログボックス

注意事項

実行エージェントの通信状態を確認するには，ジョブ配信遅延の軽減機能を有効にしておく必要があります。

ジョブ配信遅延の軽減機能を有効にする方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　21.5.1 ジョブ配信遅延の軽減機能を有効にする手順」を参照してください。

16.36　［時間帯とジョブ実行多重度の追加］ダイアログボックス

［時間帯とジョブ実行多重度の追加］ダイアログボックスでは，ジョブ実行多重度を変更する時間帯と，その時間帯のジョブ実行多重度を設定できます。

［時間帯とジョブ実行多重度の追加］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒48　［時間帯とジョブ実行多重度の追加］ダイアログボックス

16.37　［詳細情報］ダイアログボックス（実行エージェントグループ用）

［詳細情報］ダイアログボックス（実行エージェントグループ用）では，［実行エージェントグループ管理］画面で選択した実行エージェントグループの定義を確認できます。

［詳細情報］ダイアログボックス（実行エージェントグループ用）を次の図に示します。

図16‒49　［詳細情報］ダイアログボックス（実行エージェントグループ用）

［実行エージェントの関連づけ］には，［実行エージェントグループ管理］画面で選択した実行エージェントグループに関連づけられた実行エージェントが一覧で表示されます。実行エージェントを選択して［ジョブ実行状態］ボタンをクリックすると，選択した実行エージェントのジョブ実行状況を確認できます。

16.38　［ジョブ実行状態］ダイアログボックス

［ジョブ実行状態］ダイアログボックスでは，［詳細情報］ダイアログボックス（実行エージェントグループ用）で選択した実行エージェントのジョブ実行状態を確認できます。

［ジョブ実行状態］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒50　［ジョブ実行状態］ダイアログボックス

16.39　［実行エージェントグループの追加］ダイアログボックス

［実行エージェントグループの追加］ダイアログボックスでは，接続先のJP1/AJS3 - Managerに実行エージェントグループを一つ追加できます。

［実行エージェントグループの追加］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒51　［実行エージェントグループの追加］ダイアログボックス

16.40　［実行エージェントグループの設定変更］ダイアログボックス

［実行エージェントグループの設定変更］ダイアログボックスでは，［実行エージェントグループ管理］画面で選択した実行エージェントグループの説明文を変更できます。

［実行エージェントグループの設定変更］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒52　［実行エージェントグループの設定変更］ダイアログボックス

16.41　［実行エージェントグループへの関連づけ］ダイアログボックス

［実行エージェントグループへの関連づけ］ダイアログボックスでは，［実行エージェントグループ管理］画面で選択した実行エージェントグループに関連づけされた実行エージェントが一覧で表示されます。

［実行エージェントグループへの関連づけ］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒53　［実行エージェントグループへの関連づけ］ダイアログボックス

16.42　［実行エージェントの関連づけ］ダイアログボックス

［実行エージェントの関連づけ］ダイアログボックスでは，［実行エージェントグループ管理］画面で選択した実行エージェントグループに，新規に関連づけする実行エージェントおよびその優先順位を設定できます。

［実行エージェントの関連づけ］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒54　［実行エージェントの関連づけ］ダイアログボックス

16.43　［優先順位の変更］ダイアログボックス

［優先順位の変更］ダイアログボックスでは，［実行エージェントグループへの関連づけ］ダイアログボックスで選択した実行エージェントの優先順位を変更できます。

［優先順位の変更］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒55　［優先順位の変更］ダイアログボックス

16.44　［実行エージェントグループの受付配信制限の状態変更］ダイアログボックス

［実行エージェントグループの受付配信制限の状態変更］ダイアログボックスでは，［実行エージェントグループ管理］画面で選択した実行エージェントグループの受付配信制限の状態を変更できます。このとき，複数の実行エージェントグループを選択して，同時に受付配信制限の状態を変更することもできます。

注意事項

同時に選択できる実行エージェントグループは100件までです。

［実行エージェントグループの受付配信制限の状態変更］ダイアログボックスを次の図に示します。

図16‒56　［実行エージェントグループの受付配信制限の状態変更］ダイアログボックス

17　Web GUIのカスタマイズ

この章では，Web GUIで使用する画面やダイアログボックス，およびWeb GUIを操作するユーザーのカスタマイズについて説明します。

17.1　Web GUIを使用するユーザーによるカスタマイズ

この節では，Web GUIを使用するユーザーによるカスタマイズについて説明します。

17.1.1　画面に表示させる項目のカスタマイズ

Web GUIの［設定］ダイアログボックスを使用することで，Web GUIのログイン直後に表示させる画面や［ダッシュボード］画面の詳細情報エリアの表示項目などをカスタマイズできます。詳細については，「16.26 ［設定］ダイアログボックス」を参照してください。

17.1.2　画面の自動更新の設定のカスタマイズ

Web GUIの［設定］ダイアログボックスを使用することで，次の画面およびダイアログボックスの，自動更新の間隔を設定できます。

［ダッシュボード］画面

［リスト］画面

［モニタ］ダイアログボックスおよび［モニタ］画面

自動更新間隔は，180秒（3分）〜600秒（10分）の範囲で設定できます。デフォルトは600秒（10分）です。

［設定］ダイアログボックスの詳細については，「16.26 ［設定］ダイアログボックス」を参照してください。

17.1.3　長時間利用時の動作のカスタマイズ

Web GUIの［設定］ダイアログボックスを使用することで，Web GUIを長時間使用する場合の動作について，次の設定ができます。

Webページのリロード確認メッセージを表示するタイミング（間隔または時刻）

［ダッシュボード］画面表示時は確認メッセージを表示しないでリロードするかどうか

［ダッシュボード］画面表示時に，［ダッシュボード表示時は確認メッセージを表示しないでリロードする］がチェックされている場合，指定したタイミングになったときに確認メッセージを表示しないでリロードが実行されます。

Web GUIの画面が自動リロードされたあとは，再ログインした状態となります。［ダッシュボード］画面の自動リロード前後で同様の画面表示とするためには，次の設定をしておいてください。

［設定］ダイアログボックスの［初期画面表示］で，［ダッシュボード］画面を指定する。

［設定］ダイアログボックスの，初期表示の折りたたみ状態の設定で，長時間監視したい状態を指定する。

Web Consoleを表示するWebブラウザーのスクロールバーを，非表示または初期位置にする。

［設定］ダイアログボックスのダッシュボードの設定で，［基準時刻を超えた場合の監視年月日の更新動作］で［確認メッセージを表示せずに更新する］を選択する。

［設定］ダイアログボックスの詳細については，「16.26 ［設定］ダイアログボックス」を参照してください。

17.2　管理者によるカスタマイズ

この節では，管理者によるWeb GUIのカスタマイズについて説明します。

17.2.1　ユニットの状態を示す表示色のカスタマイズ

Web Consoleサーバ上の表示色設定ファイル（ajs3web_color.conf）を編集することで，Web GUIの各画面およびダイアログボックスに共通する次の設定をカスタマイズできます。

ユニットの状態を示す表示色を変更する

ユニットの状態を示す表示色を，JP1/AJS3 - Viewと同じ表示色に設定する

遅延の表示色を設定する

保留予定の表示色を設定する

表示色設定ファイル（ajs3web_color.conf）のカスタマイズの対象となる画面およびダイアログボックスと，表示色を変更できる項目の一覧を次の表に示します。なお，アイコンは背景色だけが変更対象です。

表17‒1　表示色設定ファイル（ajs3web_color.conf）で表示色を変更できる項目

項番

画面およびダイアログボックス

表示色を変更できる項目

1

［ダッシュボード］画面

ルートジョブネットの状態エリア

実行進捗度（ルートジョブネット単位）

2

ルートジョブネット状態アイコン

3

実行進捗度（全ユニット単位）

4

ユニット状態アイコン

5

詳細情報エリア

［リスト］タブ

「状態」列のアイコン

6

［保留設定］ボタンのアイコン

7

［保留解除］ボタンのアイコン

8

［チャート］タブ

実行スケジュール

9

［リスト］画面

リストエリア

「状態」列のアイコン

10

「結果」列のアイコン

11

［モニタ］ダイアログボックス，［モニタ］画面

マップエリア

ユニットのアイコン

12

画面およびダイアログボックス上部

［保留設定］ボタンのアイコン

13

［保留解除］ボタンのアイコン

14

［中断］ボタンのアイコン

15

［強制終了］ボタンのアイコン

16

［再実行］ボタンのアイコン

17

［世代選択］ダイアログボックス

「状態」列のアイコン

18

［マンスリースケジュール］画面

スケジュールエリア

実行スケジュール

19

リストエリア

「状態」列のアイコン

20

画面上部

［保留設定］ボタンのアイコン

21

［保留解除］ボタンのアイコン

表示色設定ファイル（ajs3web_color.conf）の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3.4.8 表示色設定ファイル（ajs3web_color.conf）の設定項目の詳細」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.3.8 表示色設定ファイル（ajs3web_color.conf）の設定項目の詳細」（Linuxの場合）を参照してください。

17.2.2　ユーザーごとの操作制限のカスタマイズ

Web GUIから操作許可設定ファイルを適用することで，ログインするJP1ユーザーごとに，Web GUIでできる操作を制限できます。操作許可設定ファイルの記述形式や設定項目の詳細について説明します。

なお，操作許可設定ファイルは，設定ユーザーに指定されたJP1ユーザーだけが適用できます。設定ユーザーの詳細については，「14.2 Web GUIを使用するユーザーの操作制限の設定」を参照してください。

(1)　ファイルの編集手順

操作許可設定ファイルの編集方法は，次に示すタイミングによって，編集手順が異なります。

初めて操作制限機能を使用する場合

ユーザーの操作許可設定を追加・変更・削除する場合

マネージャーホストを追加した場合

JP1/AJS3 - Web Consoleをバージョンアップした場合

(a)　初めて操作制限機能を使用する場合

初めて操作制限機能を使用する場合の編集手順を，次に示します。

操作制限を設定したいマネージャーホストを指定して，Web GUIでログインする。

画面上部の［管理］メニューから，［操作許可設定］−［モデルファイルの取得］を選択する。

操作許可設定ファイルのモデルファイル（operationpermission_model.csv）がダウンロードされます。

ダウンロードしたモデルファイルをコピーして，任意のファイル名にリネームする。

リネームした操作許可設定ファイルを，操作許可設定ファイルのマスターファイルとして，任意のフォルダに格納する。

この手順で作成したマスターファイルは，2回目以降の操作許可設定の適用で使用します。適切に管理してください。

操作許可設定ファイルのマスターファイルを，表計算ソフトなどを使用して，CSV形式で開く。

定義内容を変更する。

操作許可設定ファイルをCSV形式で保存する。

Web GUIの画面上部の［管理］メニューから，［操作許可設定］−［適用］を選択する。

［操作許可設定の適用］ダイアログボックスが開きます。

［選択］から，編集した操作許可設定ファイルを選択し，［OK］ボタンをクリックする。

メモ

操作許可設定ファイルを選択したあとにファイルの内容を変更し，適用した場合，変更した内容が反映されなかったり，リクエストを送信できずに通信タイムアウトが発生したりする場合があります。操作許可設定ファイルを選択したあとにファイルの内容を変更した場合は，ファイルを再度，選択し直してください。

Web GUIを利用する各ユーザーに，ログインし直すよう連絡する。

メモ

設定または変更した操作許可設定は，Web GUIを利用している各ユーザーが再ログインするまで反映されません。必要に応じて，JP1/AJS3 HTTP ServerサービスおよびJP1/AJS3 Web Application Serverサービスの再起動を検討してください。

(b)　ユーザーの操作許可設定を追加・変更・削除する場合

一度適用したユーザーの操作許可設定を，追加・変更・削除する場合の編集手順を次に示します。

保管しておいた操作許可設定ファイルのマスターファイルを，表計算ソフトなどを使用して，CSV形式で開く。

定義内容を変更する。

操作許可設定ファイルをCSV形式で保存する。

設定を変更したいマネージャーホストを指定して，Web GUIでログインする。

画面上部の［管理］メニューから，［操作許可設定］−［適用］を選択する。

［操作許可設定の適用］ダイアログボックスが開きます。

［選択］から，編集した操作許可設定ファイルを選択し，［OK］ボタンをクリックする。

メモ

操作許可設定ファイルを選択したあとにファイルの内容を変更し，適用した場合，変更した内容が反映されなかったり，リクエストを送信できずに通信タイムアウトが発生したりする場合があります。操作許可設定ファイルを選択したあとにファイルの内容を変更した場合は，ファイルを再度，選択し直してください。

Web GUIを利用する各ユーザーに，ログインし直すよう連絡する。

メモ

設定または変更した操作許可設定は，Web GUIを利用している各ユーザーが再ログインするまで反映されません。必要に応じて，JP1/AJS3 HTTP ServerサービスおよびJP1/AJS3 Web Application Serverサービスの再起動を検討してください。

(c)　マネージャーホストを追加した場合

新しくマネージャーホストを追加した場合の編集手順を次に示します。

保管しておいた操作許可設定ファイルのマスターファイルを，表計算ソフトなどを使用して，CSV形式で開く。

必要に応じて，定義内容を変更する。

操作許可設定ファイルをCSV形式で保存する。

新しく追加したマネージャーホストを指定して，Web GUIでログインする。

画面上部の［管理］メニューから，［操作許可設定］−［適用］を選択する。

［操作許可設定の適用］ダイアログボックスが開きます。

［選択］から，編集した操作許可設定ファイルを選択し，［OK］ボタンをクリックする。

メモ

操作許可設定ファイルを選択したあとにファイルの内容を変更し，適用した場合，変更した内容が反映されなかったり，リクエストを送信できずに通信タイムアウトが発生したりする場合があります。操作許可設定ファイルを選択したあとにファイルの内容を変更した場合は，ファイルを再度，選択し直してください。

Web GUIを利用する各ユーザーに，ログインし直すよう連絡する。

メモ

設定または変更した操作許可設定は，Web GUIを利用している各ユーザーが再ログインするまで反映されません。必要に応じて，JP1/AJS3 HTTP ServerサービスおよびJP1/AJS3 Web Application Serverサービスの再起動を検討してください。

(d)　JP1/AJS3 - Web Consoleをバージョンアップした場合

JP1/AJS3 - Web Consoleをバージョンアップした場合，制限の対象となる操作が増えることがあります。JP1/AJS3 - Web Consoleをバージョンアップした場合の編集手順を次に示します。

操作制限を設定したいマネージャーホストを指定して，Web GUIでログインする。

画面上部の［管理］メニューから，［操作許可設定］−［モデルファイルの取得］を選択する。

バージョンアップされた操作許可設定ファイルのモデルファイル（operationpermission_model.csv）がダウンロードされます。

ダウンロードしたモデルファイルをコピーして，任意のファイル名にリネームする。

リネームした操作許可設定ファイルを，表計算ソフトなどを使用して，CSV形式で開く。

ユーザーが保管している操作許可設定ファイルのマスターファイルを，表計算ソフトなどを使用して，CSV形式で開く。

マスターファイルの内容を，新しい操作許可設定ファイルの該当箇所に貼り付ける。

バージョンアップで新設された項目について，必要に応じて定義内容を変更する。

新しい操作許可設定ファイルをCSV形式で保存する。

編集した操作許可設定ファイルを，新しいマスターファイルとして任意のフォルダに格納する。

Web GUIの画面上部の［管理］メニューから，［操作許可設定］−［適用］を選択する。

［操作許可設定の適用］ダイアログボックスが開きます。

［選択］から，編集した操作許可設定ファイルを選択し，［OK］ボタンをクリックする。

メモ

操作許可設定ファイルを選択したあとにファイルの内容を変更し，適用した場合，変更した内容が反映されなかったり，リクエストを送信できずに通信タイムアウトが発生したりする場合があります。操作許可設定ファイルを選択したあとにファイルの内容を変更した場合は，ファイルを再度，選択し直してください。

Web GUIを利用する各ユーザーに，ログインし直すよう連絡する。

メモ

設定または変更した操作許可設定は，Web GUIを利用している各ユーザーが再ログインするまで反映されません。必要に応じて，JP1/AJS3 HTTP ServerサービスおよびJP1/AJS3 Web Application Serverサービスの再起動を検討してください。

(2)　適用した操作許可設定ファイルの取得

マネージャーホストに適用した操作許可設定ファイルは，Web GUIから取得して設定を確認できます。適用した操作許可設定ファイルをWeb GUIから取得する方法を次に示します。

操作許可設定ファイルを取得したいマネージャーホストを指定して，Web GUIでログインする。

画面上部の［管理］メニューから，［操作許可設定］−［取得］を選択する。

適用されている操作許可設定ファイルがダウンロードされます。

ダウンロードされた操作許可設定ファイルのファイル名は，operationpermission_YYYYMMDDHHMMSS.csvです。YYYYMMDDHHMMSSは，ファイルを取得したときのWeb Consoleサーバの日時になります。

(3)　設定が有効になるタイミング

操作制限を設定したユーザーがログインしたとき

(4)　ファイル形式

操作許可設定ファイルのファイル形式を説明します。

ファイルの種類

CSV形式（半角コンマ区切り）

最大サイズ

3MB

設定できる最大行数

1,000行（ファイルバージョンの行，JP1ユーザー名が「*」の行，およびコメント行を除く）

注意事項

ファイルの先頭にあるFileVersionの行は，編集しないでください。Web GUIから適用できなくなります。

31列目以降の列には，値を入力しないでください。

設定値の大文字と小文字は区別されません。

Excel以外のエディターでファイルを編集する場合は，次の文字を含む文字列を「"（ダブルクォーテーションマーク）」で囲ってください。

・,（半角コンマ）

・"（半角ダブルクォーテーションマーク）

・改行文字（CR+LFまたはLF）

コメントを記載する際は，行の先頭に「#」（シャープ）を記載してください。

JP1ユーザー名が「*」の行を省略した場合，デフォルトの設定（参照だけを許可する）を仮定して動作します。

ファイル内に次のような行がある場合，エラーになります。

・1列目の内容が「#」以外で始まっている

・コンマだけの行

メモ

Excelなどの表計算ソフトで任意の行のすべての設定項目を空白にして保存すると，コンマだけの行が作成されます。行を詰めるかまたはコメント行にしてください。

ファイルをUnicodeで保存する場合は，UTF-8で保存してください。

(5)　設定項目

設定項目について説明します。

(a)　行の先頭（1列目）

行の先頭に「#」（シャープ）を記載すると，行全体をコメントとして扱います。

(b)　任意（2〜11列目）

ユーザーが任意の内容を入力できる項目です。操作を制限するユーザーの名前や所属部門など，必要に応じて入力してください。

なお，操作許可設定ファイルのサイズ上限を超えないよう，項目ごとの文字数は50文字を目安に指定してください。

推奨値

運用環境に応じて設定してください。

(c)　操作制限を設定するJP1ユーザー名（12列目）

操作制限を設定するJP1ユーザー名を指定します。この項目は省略できません。

指定できる値

JP1ユーザー名

JP1ユーザー名に指定できる文字については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1ユーザー名に「*」を指定した場合，すべてのJP1ユーザーのデフォルトの操作制限を設定できます。JP1ユーザー名が「*」の行を省略した場合，デフォルトの設定（参照だけを許可する）を仮定して動作します。

推奨値

運用環境に応じて設定してください。

注意事項

この列の値が同じ行が複数ある場合，エラーになります。

(d)　操作許可設定の区分（13列目）

ユーザーの操作許可設定の区分を指定します。この項目は省略できません。

指定できる値

R

参照だけを許可（制限できる操作をすべて制限）します。

この値を指定した場合，以降の列の設定は無視されます。

A

すべての操作の実行を許可します。

この値を指定した場合，以降の列の設定は無視されます。

C

許可を個別に設定します。

推奨値

運用環境に応じて設定してください。

(e)　Web GUIから実行する各操作の許可の指定（14〜30列目）

操作許可設定の区分（13列目）にC（個別設定）を指定した場合に，Web GUIから実行するそれぞれの操作を，許可するかどうかを指定します。この設定項目を省略したときは，0（操作を許可しない）が仮定されます。

列番号と，対応する操作を次の表に示します。

表17‒2　列と操作の対応

列番号

対応する操作

14

実行登録

15

登録解除

16

スケジュールの追加

17

計画一時変更（日時変更）

18

計画一時変更（即時実行）

19

計画一時変更（実行中止）

20

計画一時変更（変更解除）

21

遅延監視変更

22

再実行

23

中断

24

強制終了

25

ジョブ状態変更

26

定義編集

27

保留設定

28

保留解除

29

実行順序制御方式の変更

30

待ち合わせの有効化および無効化

各列に指定できる値を次に示します。

指定できる値

0

操作を許可しません。

1

操作を許可します。

推奨値

運用環境に応じて設定してください。

(6)　注意事項

操作許可設定ファイルの設定は，適用したときにログインしていたマネージャーホストでだけ有効になります。複数のマネージャーホストに操作制限を設定する場合は，それぞれのマネージャーホストにログインして，操作許可設定ファイルを適用してください。

ユーザーがログインするマネージャーホストは，操作許可設定ファイルを適用したマネージャーホストと一致させてください。操作許可設定ファイルが適用されていないマネージャーホストにログインした場合，デフォルトの設定（参照だけを許可する）が適用されます。なお，ユーザーがログインするマネージャーホストを制限することもできます。この場合，Web Consoleサーバの接続先ホストを制限する機能も合わせて使用してください。

設定ユーザーがマネージャーホストにログインする際は，指定するIPアドレスとホスト名を区別します。各ユーザーがIPアドレスまたはホスト名でログインする際に同じ設定にしたい場合は，IPアドレスとホスト名それぞれでマネージャーホストにログインし，操作許可設定ファイルを適用してください。なお，ユーザーがログインするマネージャーホストを制限することもできます。この場合，Web Consoleサーバの接続先ホストを制限する機能も合わせて使用してください。

Web GUIの操作制限機能を有効にした直後は，有効にしたWeb Consoleサーバから接続できるすべてのマネージャーホストについて，すべてのJP1ユーザーが，参照だけを許可された状態になります。

複数の設定ユーザーが同じマネージャーホストに対して操作許可設定ファイルを適用した場合は，あとから適用された設定が有効になります。

制限できる操作は，JP1/AJS3 - Web Consoleのアップデートなどによって増えることがあります。JP1/AJS3 - Web Consoleをアップデートしてから，アップデート前の操作許可設定ファイルを適用した場合，新設項目はすべて「0（許可しない）」を仮定して動作します。

(7)　操作許可設定ファイルの記述例

次の表に示す操作制限を設定したい場合の，操作許可設定ファイルの記述例について説明します。

表17‒3　操作許可設定ファイルで設定する内容

氏名

JP1ユーザー名

所属部門

役職

操作制限の設定内容

日立 太郎

jp1admin

運用部門

運用責任者

すべて許可

日立 花子

jp1user1

運用部門

運用担当者

定義編集以外を許可

日立 次郎

jp1user2

開発部門

開発担当者

参照と定義編集を許可

そのほかのユーザー

参照だけを許可

記述例

FileVersion=1.1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#,任意1,任意2,任意3,任意4,任意5,任意6,任意7,任意8,任意9,任意10,JP1ユーザー名,区分,実行登録,登録解除,追加,計画一時変更（日時変更）,計画一時変更（即時実行）,計画一時変更（実行中止）,計画一時変更（変更解除）,遅延監視変更,再実行,中断,強制終了,ジョブ状態変更,定義編集,保留設定,保留解除,実行順序制御方式の変更,待ち合わせの有効化および無効化
#,Option 1,Option 2,Option 3,Option 4,Option 5,Option 6,Option 7,Option 8,Option 9,Option 10,JP1 User Name,Classification,Register for Execution,Cancel Registration,Add,Change Plan (Change Time),Change Plan (Execute Immediately),Change Plan (Execution Prohibited),Change Plan (Release Change),Delay monitoring changed,Rerun,Interrupted,Kill,Change Status,Edit Definition,Hold,Hold Release,Change Exec Order Method,Change Wait Status
,日立製作所,運用部門,運用責任者,日立 太郎,,,,,,,jp1admin,A,,,,,,,,,,,,,,,,,
,日立製作所,運用部門,運用担当者,日立 花子,,,,,,,jp1user1,C,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1
,日立製作所,開発部門,開発担当者,日立 次郎,,,,,,,jp1user2,C,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0
,Default setting,,,,,,,,,,*,R,,,,,,,,,,,,,,,,,

付録

付録A　JP1/AJS3 - Viewの互換性

JP1/AJS3 - Viewの互換性について説明します。

付録A.1　JP1/AJS3 - Managerとのバージョン互換

JP1/AJS3 - ViewとJP1/AJS3 - Managerとのバージョン互換について説明します。なお，JP1/AJS3 - Viewと，組み込みDBをセットアップしていない（スケジューラーデータベースがISAMの）JP1/AJS3 - Managerを接続した場合，使用できる機能はJP1/AJS2 - Manager 08-50に相当する範囲までです。

(1)　JP1/AJS3 - ViewのバージョンがJP1/AJS3 - Managerのバージョンより古い場合

JP1/AJS3 - ViewのバージョンがJP1/AJS3 - Managerのバージョンより古い場合は，JP1/AJS3 - Viewのバージョンに相当する機能に限り使用できます。JP1/AJS3 - Viewのバージョンよりあとにサポートされた機能や定義に対する操作はできません。ただし，JP1/AJS3 - Managerのバージョン11-50の機能は，JP1/AJS3 - View のバージョン11-10でサポートしています。

ユニットのバージョン互換

JP1/AJS3 - ViewのバージョンよりあとにサポートされたユニットがJP1/AJS3 - Managerで定義されている場合，JP1/AJS3 - Viewでは種別不明アイコン，またはベースとなるユニットのアイコンで表示されます。種別不明アイコンは，操作しようとするとエラーメッセージが表示され，操作できなくなります。ベースとなるユニットアイコンは，ベースとなるユニットアイコンとして操作できます。

詳細定義のバージョン互換

JP1/AJS3 - Viewのバージョンよりあとにサポートされた詳細定義項目がJP1/AJS3 - Managerで定義されている場合，詳細定義項目の種類によっては，［詳細定義］ダイアログボックスを表示できない場合があります。

［詳細定義］ダイアログボックスが表示できる場合でも，JP1/AJS3 - Viewのバージョンよりあとにサポートされた詳細定義項目は表示されません。また，詳細定義を変更した場合，JP1/AJS3 - Viewのバージョンよりあとにサポートされた詳細定義項目の値が変更されることがあります。

スケジュール定義のバージョン互換

JP1/AJS3 - Viewのバージョンよりあとにサポートされたスケジュール定義項目がJP1/AJS3 - Managerで定義されている場合，スケジュール定義項目の種類によっては，［スケジュールの設定］ダイアログボックスを表示できない場合があります。

また，［スケジュールの設定］ダイアログボックスの［上位をコピー］ボタンをクリックしたときに，上位のジョブネットでJP1/AJS3 - Viewのバージョンよりあとにサポートされたスケジュール定義項目を使用していると，エラーになります。

JP1/AJS3 - ViewとJP1/AJS3 - Managerのバージョン互換の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　8.1.2 JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Viewのバージョン互換」を参照してください。

(2)　JP1/AJS3 - ViewのバージョンがJP1/AJS3 - Managerのバージョンより新しい場合

JP1/AJS3 - ViewのバージョンがJP1/AJS3 - Managerのバージョンより新しい場合は，JP1/AJS3 - Managerのバージョンに相当する機能に限り使用できます。

JP1/AJS3 - Viewでは，JP1/AJS3 - Managerのバージョンに相当する画面で表示されます。JP1/AJS3 - Managerのバージョンよりあとにサポートされた画面や項目を表示しようとした場合，次のどれかのとおり動作します。

画面や項目が表示されない。

項目が不活性で表示される。

画面や項目は表示されるが，選択時にエラーになる。

付録A.2　JP1/AJS2 - Managerとのバージョン互換

JP1/AJS3 - ViewとJP1/AJS2 - Managerを接続した場合に使用できる機能は，JP1/AJS2 - Managerのバージョンに相当する範囲までです。

付録B　バージョン11-00で変更されたJP1/AJS3 - Viewのカスタマイズ項目について

バージョン11-00からJP1/AJS3 - Viewのカスタマイズ項目のデフォルト値が変更されています。ここでは，変更されたカスタマイズ項目と，バージョン10-50以前のデフォルトの状態に戻す方法について説明します。

付録B.1　バージョン11-00からデフォルト値が変更されたカスタマイズ項目一覧

バージョン11-00からデフォルト値が変更されたカスタマイズ項目を次の表に示します。

表B‒1　バージョン11-00からデフォルト値が変更されたカスタマイズ項目一覧

項番

カスタマイズ項目

バージョン10-50以前のデフォルト値

バージョン11-00以降のデフォルト値

設定場所

参照先

1

未登録のカスタムジョブのアイコン

ジョブネットのアイコンで表示する（Yes）

「？」アイコンで表示する（No）

ユーザー指定オプションファイル（ajs2view_opt.conf）

11.3.11

2

ツリーエリアの表示ユニットの表示順序

ツリーエリアをリストエリアとは異なる順序で表示する（No）

ツリーエリアとリストエリアを同じ順序（Unicode順）で表示する（Yes）

ユーザー指定オプションファイル（ajs2view_opt.conf）

11.3.15

3

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）を表示したときの，ツリーエリアとリストエリアの表示状態

ツリーエリアで表示元のウィンドウで選択したユニットを表示して，リストエリアでその配下の階層を表示する（No）

ツリーエリアで表示元のウィンドウで選択したユニットの一つ上の階層まで展開し，リストエリアで表示元のウィンドウで選択したユニットを選択状態にする（Yes）

ユーザー指定オプションファイル（ajs2view_opt.conf）

11.4.4

4

画面の更新後またはリストフィルター設定後の，ユニットの選択状態とスクロール位置

ユニットの選択状態とスクロール位置を維持しない（No）

ユニットの選択状態とスクロール位置を維持する（Yes）

ユーザー指定オプションファイル（ajs2view_opt.conf）

11.4.7

5

ネストジョブネットのスケジュール設定で［上位のジョブネットに依存する］をチェックした場合に，定義済みのスケジュールルールが削除される前の確認メッセージ

確認メッセージを表示しない（No）

確認メッセージを表示する（Yes）

JP1/AJS3 - View上のユーザー指定オプションファイル（ajs2view_opt.conf）

11.4.16

6

機能メニュー［ジョブネット定義］選択時の，リストエリアでの実行登録済みジョブネットの表示

実行登録済みのジョブネットを表示しない（No）

実行登録済みのジョブネットを表示する（Yes）

ユーザー指定オプションファイル（ajs2view_opt.conf）

11.4.17

7

［ジョブネットエディタ］ウィンドウまたは［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示したときの，ツリーエリアのネストジョブネットおよびネストリモートジョブネットの表示

ツリーエリアで表示元のウィンドウで選択したユニットを選択状態にして，マップエリアでその配下の階層を表示する（No）

ツリーエリアで表示元のウィンドウで選択したユニットの一つ上の階層まで展開して，マップエリアで表示元のウィンドウで選択したユニットを選択状態にする（Yes）

ユーザー指定オプションファイル（ajs2view_opt.conf）

11.5.2

11.7.3

8

［ジョブネットエディタ］ウィンドウや［ジョブネットモニタ］ウィンドウの複数起動

複数起動を許可する（No）

複数起動を許可しない（Yes）

ユーザー指定オプションファイル（ajs2view_opt.conf）

11.5.17

11.7.21

9

［実行結果詳細］ダイアログボックスの自動更新

自動更新する（Yes）

自動更新しない（No）

ユーザー指定オプションファイル（ajs2view_opt.conf）

11.7.18

10

［実行結果詳細］ダイアログボックスの表示サイズ

640×480ピクセル（Normal）

1024×768ピクセル（Large）

ユーザー指定オプションファイル（ajs2view_opt.conf）

11.4.12

11.7.19

11

JP1/IM - Viewから［ジョブネットモニタ］ウィンドウを起動したときの表示状態

選択したジョブが属するルートジョブネットの直下をマップエリアに表示する（No）

指定されたジョブを直接マップエリアに表示する（Yes）

ユーザー指定オプションファイル（ajs2view_opt.conf）

11.7.20

12

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアの［状態］と［結果］，および詳細情報エリアの［状態］のカラーイメージの表示

表示しない

表示する

［環境設定］ダイアログボックスの［メイン］タブ

12.3.42(2)

付録B.2　バージョン11-00でデフォルト値が変更されたカスタマイズ項目のデフォルト値をバージョン10-50以前の状態に戻す方法

ここでは，バージョン11-00でデフォルト値が変更されたカスタマイズ項目のデフォルト値を，バージョン10-50以前の状態に戻す方法について説明します。

(1)　ユーザー指定オプションファイルで設定する項目

バージョン10-50以前のユーザー指定オプションモデルファイル（ajs2view_opt.conf.V10.model）を使用することで，カスタマイズ項目のデフォルト値を，バージョン10-50以前のデフォルト値に戻すことができます。

デフォルト値を10-50以前の状態に戻す手順を次に示します。

ユーザー指定オプションファイルを任意の場所にバックアップする。

ユーザー指定オプションファイルの格納先フォルダを次に示します。

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥JP1ユーザー名※

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

注※

一度でもログインしていれば，ログインしたJP1ユーザー名のフォルダが作成されています。

JP1ユーザー名に次の名称を使用する場合，JP1ユーザー名ごとに作成されるフォルダは，半角の括弧「(」と「)」で囲まれます。

・デバイス名（NUL，CON，AUX，COM1〜COM9，LPT1〜LPT9，PRNなど）

・デバイス名.拡張子

・「.（ピリオド）」で始まる名称

バージョン10-50以前のユーザー指定オプションモデルファイル（ajs2view_opt.conf.V10.model）を，ユーザー指定オプションモデルファイルの格納先フォルダにコピーする。

ajs2view_opt.conf.V10.modelファイルが格納されているフォルダを次に示します。

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ¥conf

コピーしたajs2view_opt.conf.V10.modelのファイル名を「ajs2view_opt.conf」にリネームする。

JP1/AJS3 - Viewを起動する。

ユーザー指定オプションファイルを格納したあとに起動したJP1/AJS3 - Viewから，JP1/AJS3 - Viewのカスタマイズ項目のデフォルト値がバージョン10-50以前の状態になります。

(2)　［環境設定］ダイアログボックスで設定する項目

バージョン11-00で［環境設定］ダイアログボックスのデフォルト値が変更された項目をバージョン10-50のデフォルト値に戻したい場合は，［環境設定］ダイアログボックスで変更してください。

付録C　スマートデバイス環境でのWeb GUIの使用について

スマートデバイス環境でWeb GUIを使用する場合の注意事項を次に示します。

Web GUIの描画性能は，スマートデバイスのメモリ容量の影響を受けるため，2GB以上のメモリを搭載した機種を推奨します。

監視するルートジョブネットの配下に存在するユニット数の規模は，1,000個を超えないようにしてください。上限を超えると，Webブラウザーに起因して表示が途中で固まったり，正しく表示されなくなったりします。

スマートデバイス環境では，Web GUIの次の機能を使用できません。

JP1/PFMとの連携

JP1/PFMと連携するためのセットアップを実施していても，Web GUIからPFM - Web Consoleの画面を起動するための［PFMレポート表示］ボタンは表示されません。

操作許可設定の適用および取得

設定ユーザーがログインした場合でも，［管理］メニューは表示されません。

スマートデバイス環境では，Web GUIの次の操作が行えません。

表示したダイアログボックスの移動およびサイズ変更

［ダッシュボード］画面に表示した監視対象表示エリアの表示順の入れ替え

一覧に表示したときに省略表示（「...」表示）された内容の確認

スマートデバイス環境では，Web GUIの次のダイアログボックスの操作性が標準環境と異なります。

［監視対象設定］ダイアログボックス

［ジョブネット］および［監視対象ユニット］での項目選択時はセレクトボックスが表示されます。

［設定］ダイアログボックス

［非表示項目］および［表示項目］での項目選択時はセレクトボックスが表示されます。

あらかじめWebブラウザーのポップアップブロックを解除してから使用してください。ポップアップブロックされていると，マンスリー画面が開かないなど，正しく操作できません。

Web GUIをプライベートブラウジングで使用しないでください。プライベートブラウジングでは，マンスリー画面が開かないなど，正しく操作できません。

付録D　各バージョンの変更内容

各バージョンでの変更点については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　付録B 各バージョンの変更内容」を参照してください。

付録E　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　付録C このマニュアルの参考情報」を参照してください。

付録F　用語解説

用語解説については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　付録D 用語解説」を参照してください。

索引

J

JIS 2004で追加された第3水準漢字，第4水準漢字[1]

［JP1/AJS3のコマンド実行結果］ダイアログボックス[1]

［JP1/AJS3のコマンドの設定］ダイアログボックス[1]

［JP1/AJS3のコマンドの登録］ダイアログボックス[1]

JP1/AJS3 - Managerとの自動再接続を抑止する[1]

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ[1]、[2]

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）[1]

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）の画面遷移[1]

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）の注意事項[1]

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）のメニューコマンドの一覧[1]

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）[1]

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の画面遷移[1]

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の注意事項[1]

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のメニューコマンドの一覧[1]

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの画面共通の注意事項[1]

JP1/AJS3 - View使用時の注意事項[1]

JP1/AJS3 - View全般の注意事項[1]

JP1/AJS3 - Viewの実行結果表示例[1]

JP1/AJS3 - Viewの定義画面例[1]

JP1イベントの基本情報部分の条件[1]

R

RGB値の指定例[1]

あ

アイコン表示色[1]

アイコン表示色の一覧[1]

アイコン表示色の変更[1]

アイコンをドラッグしたときに表示されるダイアログボックス[1]

アニメーション機能を有効にしている場合[1]

い

一覧情報を記憶[1]

イベントID[1]

イベントの到達確認[1]

う

ウィンドウの一覧[1]

ウィンドウの最大化[1]

ウィンドウの遷移[1]

ウィンドウの表示が不正な場合[1]

ウィンドウの表示状態・表示位置を記憶する[1]

え

［エディタ・モニタ］タブ[1]

お

［オペレーションジョブ定義］ダイアログボックス[1]

か

改行文字[1]

改行文字数[1]

「開始時刻待ち」状態のジョブネットの即時実行[1]

開始遅延の監視[1]

階層表示[1]

［回復］ダイアログボックス[1]

回復単位[1]

各ウィンドウに共通するカスタマイズ[1]

確定実行スケジュールで実行する期間[1]

確定実行登録[1]

確認メッセージを非表示にする[1]

各バージョンの変更内容[1]

［カスタムジョブ登録情報］ダイアログボックス[1]

カスタムジョブの登録[1]

［カスタムジョブの登録］ダイアログボックス[1]

［壁紙の設定］ダイアログボックス[1]

カレンダーエリア[1]

カレンダー情報[1]

［環境設定］ダイアログボックス[1]

［環境設定］ダイアログボックスでの設定が有効になるタイミング[1]

［監視対象選択］ダイアログボックス[1]

監視モード[1]

関連線削除ボタン[1]

関連線接続[1]、[2]、[3]

関連線連続接続[1]

関連づけを解除する[1]

き

記号名称[1]

起算スケジュール[1]

基準時刻[1]、[2]

基準時刻設定[1]、[2]

基準日（日付指定）[1]、[2]

基準日（曜日指定）[1]、[2]

基準日指定[1]、[2]

擬似予定[1]、[2]

起動条件[1]、[2]

起動条件の設定手順[1]

［起動］タブ[1]

起動中の注意事項[1]

起動モード[1]、[2]

［機能メニューの設定］ダイアログボックス[1]

［基本］タブ[1]

キャビネット識別ID[1]

休業日の振り替え[1]

強調表示[1]

け

計画実行登録[1]

［月間カレンダー編集］ウィンドウ[1]、[2]

［月間カレンダー編集］ウィンドウ・［年間カレンダー編集］ウィンドウのカスタマイズ[1]

［月間カレンダー編集］ウィンドウの画面遷移[1]

［月間カレンダー編集］ウィンドウの注意事項[1]

［月間カレンダー編集］ウィンドウのメニューコマンドの一覧[1]

［検索］ウィンドウ[1]、[2]

［検索］ウィンドウのカスタマイズ[1]

［検索］ウィンドウの画面遷移[1]

［検索］ウィンドウの注意事項[1]

［検索］ウィンドウのメニューコマンドの一覧[1]

［検索条件の保存］ダイアログボックス[1]

こ

［更新間隔の設定］ダイアログボックス[1]

［高度］タブ[1]

互換モード[1]

コメントの非表示[1]

コメントの表示[1]

さ

［再実行］ダイアログボックス（ネストジョブネット用またはジョブ用）[1]

［再実行］ダイアログボックス（ルートジョブネット用）[1]

最初に表示するカレンダーの形式を指定する[1]

［サイズ変更］ダイアログボックス[1]

［探す場所］ダイアログボックス[1]

［サスペンド解除］ダイアログボックス[1]

［サスペンド実行］ダイアログボックス[1]

参照先ホスト[1]、[2]

参照先ユニット名[1]、[2]

し

四角の表示色とジョブ，またはジョブネットの実行状態[1]

実行開始日時の変更[1]

実行開始日時変更の解除[1]

実行開始日の指定[1]

実行開始日の種類と表示項目の設定内容[1]

実行結果詳細[1]

［実行結果詳細］ダイアログボックス[1]

［実行結果詳細］ダイアログボックスの画面サイズ[1]、[2]

実行状態，実行結果，遅延の表示色[1]

実行状態，実行結果，遅延の表示色を変更する[1]

実行状態の確認[1]

実行制御の内容[1]

実行登録解除[1]

実行登録時に予定時刻超過[1]

［実行登録］ダイアログボックス[1]

［実行登録］ダイアログボックス（確定実行用）[1]

［実行登録］ダイアログボックス（計画実行用）[1]

［実行登録］ダイアログボックス（即時実行用）[1]

実行登録方法[1]

実行前のイベント検索[1]

実行予定の確認[1]

自動ログイン[1]

週間標準値[1]

週間標準値で指定する運用日の背景色を変更する[1]

週間標準値で指定する休業日の背景色を変更する[1]

終了遅延の監視[1]

終了判定の条件[1]

上位ジョブグループにカレンダー情報が定義されていない日の背景色を変更する[1]

上位ジョブグループに定義された運用日の背景色を変更する[1]

上位ジョブグループに定義された休業日の背景色を変更する[1]

条件接続[1]

［詳細スケジュール］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［Custom Job］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［HTTP接続ジョブ］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［HTTP接続ジョブ］−［終了コード指定］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［JP1/Cm2状態通知］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［JP1イベント受信監視］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［JP1イベント受信監視］−［拡張属性指定］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［JP1イベント受信監視］−［詳細］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［JP1イベント送信］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［MSMQ受信監視］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［MSMQ送信］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［MSMQ送信］−［メッセージ本文］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［ORジョブ］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［Queue Job］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［UNIX Job］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［Windowsイベントログ監視］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［イベントジョブアイコン名］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［オペレーションジョブ］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［起動条件］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［実行間隔制御］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［ジョブグループ］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［ジョブネットコネクタ］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ネストジョブネット用）[1]

［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ルートジョブネット用）[1]

［詳細定義−［判定ジョブ］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［引き継ぎ情報設定ジョブ］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［引き継ぎ情報設定ジョブ］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［ファイル監視］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［プランニンググループ］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［フレキシブルジョブ］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［ホストリンクジョブネット］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［マネージャジョブグループ］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［マネージャジョブネット］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［メール受信監視］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［メール受信監視］−［受信後のオプション］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［メール送信］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［メール送信］−［添付ファイル］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［メッセージキュー受信監視］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［メッセージキュー送信］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［メッセージキュー送信］−［詳細設定］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ネストリモートジョブネット用）[1]

［詳細定義−［リモートジョブネット］］ダイアログボックス（ルートリモートジョブネット用）[1]

［詳細定義−［リモート電源制御］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［ローカル電源制御］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［ログファイル監視］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［ログファイル監視］−［編集］］ダイアログボックス[1]

［詳細定義−［ログファイル監視］−［ログファイル動作定義］］ダイアログボックス[1]

状態／結果のカラーイメージ[1]

初回実行時間[1]

ジョブグループ中にプランニンググループを定義する[1]

ジョブグループ中にマネージャージョブグループを定義する[1]

ジョブグループの状態表示[1]

ジョブグループを定義する[1]

［ジョブ状態変更］ダイアログボックス[1]

ジョブネット（ルートジョブネット）を定義する[1]

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ[1]、[2]

［ジョブネットエディタ］ウィンドウの画面遷移[1]

［ジョブネットエディタ］ウィンドウの注意事項[1]

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのメニューコマンドの一覧[1]

ジョブネットエディタ起動時の排他編集[1]

ジョブネット監視[1]

ジョブネットコネクタとして記憶[1]

ジョブネットコネクタを定義する[1]

ジョブネット中にジョブネットを定義する[1]

ジョブネットの実行開始日の種類[1]

ジョブネットの実行予定の確認例（日単位での確認）[1]

ジョブネットの実行予定・実行状態の確認例（月単位での確認）[1]

ジョブネットのダブルクリック時のウィンドウ[1]

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ[1]、[2]

［ジョブネットモニタ］ウィンドウの画面遷移[1]

［ジョブネットモニタ］ウィンドウの注意事項[1]

［ジョブネットモニタ］ウィンドウのメニューコマンドの一覧[1]

ジョブネットモニタ起動時の監視モード[1]

ジョブネットやジョブの実行を保留解除する[1]

ジョブネットやジョブの実行を保留設定する[1]

ジョブネットリリース[1]

ジョブを定義する[1]

処理サイクル[1]

進行状況の確認[1]

す

［ズーム］ダイアログボックス[1]

スケジューリング方式[1]、[2]

スケジュール[1]

スケジュールスキップ[1]

［スケジュール］タブ[1]

スケジュール定義[1]

スケジュールの実行登録方法[1]

［スケジュールの設定］ダイアログボックス[1]

スケジュールルール一覧[1]

［スケジュールルール］ダイアログボックス[1]

［スケジュールルールの繰り返し設定］ダイアログボックス[1]

スケジュールルールの有効期日[1]

スケジュールを定義する方法[1]

せ

世代番号[1]

接続ホスト名[1]

全ジョブ表示[1]

［全般］タブ[1]

そ

操作対象のウィンドウとメニューのニモニック[1]

［即時実行］ダイアログボックス[1]

即時実行登録[1]

［その他］タブ[1]

た

ダイアログボックスの項目設定時の注意[1]

ダイアログボックス表示時のウィンドウの操作[1]

［対象世代選択］ダイアログボックス[1]

［退避］ダイアログボックス[1]

退避ファイル[1]

退避ボックス[1]

多重起動[1]、[2]

多重スケジュール[1]

多重で起動する場合[1]

他のジョブグループのカレンダーを参照[1]

ち

［遅延監視一時変更］ダイアログボックス[1]

［遅延監視］タブ[1]

遅延表示色の優先度[1]

長時間使う場合[1]

つ

［追加］ダイアログボックス（ネストジョブネット用またはジョブ用）[1]

［追加］ダイアログボックス（ルートジョブネット用）[1]

［ツールの設定］ダイアログボックス[1]

［ツールの登録］ダイアログボックス[1]

月区分[1]、[2]

て

定義できるカスタムジョブの一覧[1]

ディスプレイ，ディスプレイドライバー[1]

ディスプレイの解像度および表示色[1]

［デイリースケジュール／マンスリースケジュール］ウィンドウの注意事項[1]

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ[1]

［デイリースケジュール（全ジョブ表示）］ウィンドウ[1]

［デイリースケジュール］ウィンドウ[1]

［デイリースケジュール］ウィンドウの画面遷移[1]

［デイリースケジュール］ウィンドウのメニューコマンドの一覧[1]

デイリー・マンスリー画面のツリーエリア[1]

デーモン起動時に予定時刻超過[1]

テキストフィールドの注意事項[1]

［デフォルト値の設定］ダイアログボックス[1]

と

同一名称のユニットの回復[1]

［登録解除］ダイアログボックス[1]

トレースレベル[1]

トレースログを設定する[1]

ドロップダウンリストのボタン表示[1]

に

［日時変更］ダイアログボックス[1]

任意の拡張属性[1]

ね

ネストジョブネットまたはジョブの場合の再実行方法[1]

［年間カレンダー編集］ウィンドウ[1]、[2]

［年間カレンダー編集］ウィンドウの画面遷移[1]

［年間カレンダー編集］ウィンドウの注意事項[1]

［年間カレンダー編集］ウィンドウのメニューコマンドの一覧[1]

は

排他スケジュール[1]

パスワード[1]

［パスワード変更］ダイアログボックス[1]

［パッケージ］ダイアログボックス[1]

パッケージ名[1]

パッケージ名識別ID[1]

判定条件[1]

判定ジョブと従属ユニットを関連づける[1]

ひ

［引き継ぎ結果］ダイアログボックス[1]

［引き継ぎ情報］ダイアログボックス[1]

［引き継ぎ情報の登録］ダイアログボックス[1]

［引き継ぎ］ボタン[1]

一つのユニットから複数のユニットを関連づける[1]

［表示項目設定］ダイアログボックス[1]

表示時間[1]

［表示順序の設定］ダイアログボックス[1]

［表示色の作成］ダイアログボックス[1]

［表示色の選択］ダイアログボックス[1]

［表示色の変更］ダイアログボックス[1]

表示するスケジュール情報がないジョブネット[1]

［表示月変更］ダイアログボックス[1]

［表示日変更］ダイアログボックス[1]

表示文字数[1]

標準モード[1]

ふ

ファイルの監視条件[1]

ファイルの区切り文字[1]

［フィルタの設定］ダイアログボックス[1]

フォーカスを示す「点線の四角」[1]

［複数処理結果］ダイアログボックス[1]

複数のJP1/AJS3 - View間でのコピー・移動[1]

複数のダイアログボックスやメッセージボックスが表示された場合[1]

複数のユニットから一つのユニットを関連づける[1]

二つ以上のユニットを連続して関連づける[1]

二つのユニットを関連づける[1]

プランニンググループの表示[1]

へ

変更後の終了コード[1]

変更後の状態[1]

［変数使用状況］ダイアログボックス[1]

ほ

保存世代数[1]

保留予定[1]

ま

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウ[1]、[2]

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウの画面遷移[1]

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウのメニューコマンドの一覧[1]

［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウ[1]、[2]

［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウの画面遷移[1]

［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウのメニューコマンドの一覧[1]

［待ち合わせ条件の設定］ダイアログボックス[1]

待ち合わせ条件を設定する[1]

［待ち合わせ対象ユニットの設定］ダイアログボックス[1]

［待ち合わせ対象ユニットの選択］ダイアログボックス[1]

マップエリアのサイズ変更[1]、[2]

マップエリアの表示倍率変更[1]、[2]

［マップサイズ変更］ダイアログボックス[1]

マネージャージョブネットを定義する[1]

マンスリー実行シミュレーション[1]

［マンスリースケジュール］ウィンドウ[1]、[2]

［マンスリースケジュール］ウィンドウのカスタマイズ[1]

［マンスリースケジュール］ウィンドウの画面遷移[1]

［マンスリースケジュール］ウィンドウのメニューコマンドの一覧[1]

め

［メイン］タブ[1]

メニューコマンドのアクセスキー[1]

メニューを不活性にする[1]

も

［モニタ詳細−［アイコン名］］ダイアログボックス[1]

［モニタ詳細−［ジョブネット］］ダイアログボックス[1]

ゆ

ユーザー共通プロファイル[1]、[2]

ユーザー名[1]

優先順位[1]

［優先順位一時変更］ダイアログボックス[1]

ユニット完全名を記憶[1]

ユニットだけを移動する[1]

ユニットだけをコピーする[1]

ユニットと関連線を移動する[1]

ユニットと関連線をコピーする[1]

［ユニット名入力］ダイアログボックス[1]

ユニット名の改行[1]

ユニットをダブルクリック[1]

よ

曜日単位・日単位で指定する運用日の背景色を変更する[1]

曜日単位・日単位で指定する休業日の背景色を変更する[1]

り

リストフィルター[1]

リモートジョブネットを定義する[1]

［リリース先の選択］ダイアログボックス[1]

［リリース登録］ダイアログボックス[1]

る

ルートジョブネットとジョブグループの状態の優先順位[1]

ルートジョブネットとジョブグループの遅延の優先順位[1]

ルートジョブネットの下位定義を編集する[1]

ルートジョブネットのサスペンドを解除する[1]

ルートジョブネットの場合の再実行方法[1]

ルートジョブネットをサスペンドする[1]

れ

連続して起動する場合[1]

ろ

［ログイン］画面[1]、[2]

［ログイン］画面の注意事項[1]

ログファイルの上限値[1]