JP1 Version 11　JP1/IT Desktop Management 2 - Agent(UNIX(R)用)

解説・文法・操作書

3021-3-B62

前書き

対象製品

●JP1/IT Desktop Management 2 - Additional License for Linux

P-8142-7GBL JP1/IT Desktop Management 2 - Agent 11-00（適用OS：Linux(x64)）

●JP1/IT Desktop Management 2 - Additional License for UNIX

P-1M42-7FBL JP1/IT Desktop Management 2 - Agent 11-00（適用OS：AIX）

P-9D42-7FBL JP1/IT Desktop Management 2 - Agent 11-00（適用OS：Solaris）

P-1J42-7FBL JP1/IT Desktop Management 2 - Agent 11-00（適用OS：HP-UX(IPF)）

これらのプログラムプロダクトのほかにもこのマニュアルをご利用になれる場合があります。詳細は「リリースノート」でご確認ください。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI、JP1は、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

IBM、AIXは、世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

Itaniumは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Officeは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびSQL Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

OracleとJavaは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

Red Hatは、米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

Symantecは、Symantec Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

プログラムプロダクト「P-9D42-7FBL」には、Oracle Corporationまたはその子会社、関連会社が著作権を有している部分が含まれています。

プログラムプロダクト「P-9D42-7FBL」には、UNIX System Laboratories, Inc.が著作権を有している部分が含まれています。

発行

2016年1月　3021-3-B62

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2016, Hitachi, Ltd.

はじめに

このマニュアルは、次に示すプログラムプロダクトの機能および操作方法について説明したものです。

JP1/IT Desktop Management 2 - Additional License for Linux

JP1/IT Desktop Management 2 - Additional License for UNIX

対象読者

JP1/IT Desktop Management 2の各プログラムを利用して、ネットワーク全体のソフトウェアの維持や管理をする管理者の方で、UNIXの操作に必要な知識をお持ちの方を対象としています。

マニュアルの構成

このマニュアルは、次に示す編から構成されています。なお、このマニュアルは各OSに共通のマニュアルです。OSごとに差異がある場合は、本文中でそのつど内容を書き分けています。

第1編　解説編

JP1/IT Desktop Management 2システムを構成する各プログラムプロダクトの役割、およびJP1/IT Desktop Management 2 - Agentの機能について説明しています。

第2編　導入・運用編

システムの導入時に必要な設定、および関連製品を使用する場合の設定について説明しています。

第3編　操作編

コマンドの文法について説明しています。

第4編　トラブルシューティングとメッセージ編

障害発生時の対策、およびJP1/IT Desktop Management 2 - Agentが出力するメッセージの要因と対処について説明しています。

第1編　解説編

1　概要

多くのUNIXやWindowsから構成されるネットワークシステムでは、ソフトウェアの管理に多くの時間と手間が掛かっていました。しかし、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentやその他のJP1/IT Desktop Management 2のプログラムを使用すると、システム全体のソフトウェアを一括して管理できます。

この章では、JP1/IT Desktop Management 2の各プログラムを組み合わせたJP1/IT Desktop Management 2システムの基本機能、および構成について説明します。

1.1　JP1/IT Desktop Management 2システムの概要

JP1/IT Desktop Management 2は、ネットワークを経由してソフトウェアを配布するためのプログラム群です。主なプログラムとその機能は次のとおりです。

JP1/IT Desktop Management 2 - Manager（Windowsのみ）：ソフトウェアの配布機能

JP1/IT Desktop Management 2 - Agent（Windowsのみ）（中継システム）：ソフトウェアの中継機能

JP1/IT Desktop Management 2 - Agent（配布先システム）：ソフトウェアの配布先の機能

以降、JP1/IT Desktop Management 2 - ManagerとJP1/IT Desktop Management 2とを特に書き分ける必要がない場合は、上記（3つとも）を総称してJP1/IT Desktop Management 2と呼びます。

JP1/IT Desktop Management 2でソフトウェアを配布するには、配布に使うすべてのマシンに、この中から対応するプログラムを組み込む（インストールおよびセットアップをする）必要があります。

JP1/IT Desktop Management 2の各プログラムを組み込んで、ソフトウェアの一括した配布管理を実現しているネットワーク全体をJP1/IT Desktop Management 2システムと呼びます。

1.1.1　JP1/IT Desktop Management 2システムの特長

JP1/IT Desktop Management 2の各プログラムを利用したソフトウェアの配布管理には、次の特長があります。

ソフトウェア配布業務を省力化できます

センタサーバからのコマンド操作で、分散環境の多数のマシンに一括してソフトウェアを配布できます。配布したソフトウェアは自動的に組み込まれるため、マシンごとのセットアップの手間が省けます。配布および組み込みの結果も、センタサーバで一元的に管理できます。

システムを階層化して配布できます

大規模なネットワークでは、中継用のマシンを設置することで、ネットワークに負荷を掛けないでソフトウェアを配布できます。また、中継用のマシンを部門サーバとして使用することで、全体的な運用と部門ごとの運用とを使い分けることができます。

きめ細かな配布運用ができます

グループ単位での配布や日時を指定した配布など、システムの運用に合わせた方法を選択できます。

さまざまな規模のシステムやプラットフォームに対応しています

数十台程度の小規模なシステムから、数万台の大規模なネットワークまで、さまざまな規模のシステムで使用できます。また、WindowsマシンとUNIXマシンが混在した環境にも対応しています。

インベントリの管理ができます

ソフトウェアを配布するだけでなく、ネットワークを構成するマシンのインベントリ情報（ハードウェアの情報、ソフトウェアの組み込み状況、ユーザ固有のインベントリ情報など）を配布管理システムで取得し、管理できます。

1.1.2　JP1/IT Desktop Management 2システムを構成するシステムの種類

JP1/IT Desktop Management 2では、ネットワークを構成するマシン（UNIXおよびWindows）を、運用方法によって次の4種類に分類しています。

配布管理システム

ソフトウェアを配布し、配布状況や配布先の状態を管理するシステムです。JP1/IT Desktop Management 2 - Managerがこの機能を持ちます。

中継システム

ソフトウェアの配布を中継するシステムです。JP1/IT Desktop Management 2 - Agent（中継システム）がこの機能を持ちます。

配布先システム（クライアント）

ソフトウェアの配布先となるシステムです。JP1/IT Desktop Management 2 - Agent（配布先システム）がこの機能を持ちます。

配布先システムがUNIXのJP1/IT Desktop Management 2 - Agent（配布先システム）の場合、配布管理システムと直接接続しているものをエンドWS、中継システムを経由して接続しているものをクライアントWSと呼びます。このマニュアルでは、「WS」はUNIXのワークステーションだけを意味します。

資源登録システム（パッケージャ）

配布するソフトウェアを配布管理システムへ登録するシステムです。JP1/IT Desktop Management 2 - Agentがこの機能を持ちます。

中継システムや配布先システムが、資源登録システムを兼ねることもできます。

1.2　JP1/IT Desktop Management 2システムの構成

JP1/IT Desktop Management 2システムのネットワーク構成、およびソフトウェア構成について説明します。

1.2.1　ネットワーク構成

JP1/IT Desktop Management 2システムのネットワーク構成の例を図1-1に示します。

図1‒1　ネットワーク構成例

なお、UNIX版JP1/IT Desktop Management 2 - Agentでは、配布管理システムに直接接続する場合と中継システムを経由して接続する場合とで、使用できるコマンドや環境設定の内容に差があります。このため、配布管理システム（Windows版管理用中継サーバを含む）に直接接続するものをエンドWS、中継システムを経由して接続するものをクライアントWSと呼んで区別します。

UNIXとWindowsが混在するネットワーク構成については、「(3)　Windowsシステムが混在するネットワーク構成」を参照してください。

(1)　JP1/IT Desktop Management 2 - Managerを配布管理システムとしたネットワーク構成

JP1/IT Desktop Management 2の各プログラムは、WANおよびLANで接続されたネットワーク環境で動作します。LANで使用できるプロトコルは、TCP/IPです。ファイアウォールにも対応しています。

配布管理システム（JP1/IT Desktop Management 2 - Manager）と配布先システム（JP1/IT Desktop Management 2 - Agent）の間には、複数の中継システム（JP1/IT Desktop Management 2 - Agent）を設置できます。中継システムを設置しないで、直接、配布管理システムと配布先システムを接続させることもできます。なお、配布管理システムはWindows版管理用中継サーバを含みます。

(2)　複数LAN接続を使用したネットワーク構成

システム全体が複数のLANで構成されている場合、JP1ではそれぞれのホストで使用するLANを選択できます。この機能を複数LAN接続と呼びます。

JP1/IT Desktop Management 2は次の環境下で複数LAN接続を実現します。

ネットワークが複数のセグメントに分かれている環境

LAN設定を修正しなくても、配布管理システムがそれぞれの配布先システムに応じてLANを使い分けるよう、設定できます。

配布管理システムの/etc/hostsファイルで、使用するすべてのLAN設定を定義しておく必要があります。

同じ配布管理システムとの間で複数のネットワークを持つ環境

LAN設定を修正しなくても、配布先システムのJP1/IT Desktop Management 2使用時にはあらかじめ指定したLANへ切り替わるよう、設定できます。

配布先システムの/etc/hostsファイルで、使用するすべてのLAN設定を定義しておく必要があります。また、ネットワークインタフェース定義ファイルで、JP1/IT Desktop Management 2用のLAN設定を定義しておく必要があります。設定内容については、「5.3.3　JP1/IT Desktop Management 2用のネットワークインタフェースの設定」を参照してください。

(3)　Windowsシステムが混在するネットワーク構成

Windowsのシステムが混在する環境でのシステム構成を図1-2に示します。

図1‒2　Windowsシステムが混在するネットワーク構成

UNIXとWindowsのJP1/IT Desktop Management 2 - Agentが混在する環境で、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerに対してパッケージングする場合は、次のことに注意してください。

Windowsで作成されるキャビネットには、キャビネット名・キャビネットIDとも、資源グループ名が割り当てられます。

Windowsで画面表示されるUNIX用キャビネットに名称を設定したい場合は、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerでキャビネットを登録して、その時に名称を設定してください。

1.2.2　ソフトウェア構成

JP1/IT Desktop Management 2システムで動作するソフトウェア、およびJP1/IT Desktop Management 2 - Agentが前提とするソフトウェアについて説明します。

(1)　JP1/IT Desktop Management 2システムで動作するソフトウェア

JP1/IT Desktop Management 2システムで使用できるソフトウェアを次に示します。

(a)　配布管理システムで動作するソフトウェア

配布管理システムで動作するソフトウェアを次に示します。

JP1/IT Desktop Management 2 - Manager

配布管理システムの機能を提供するプログラムです。

(b)　中継システムで動作するソフトウェア

中継システムで動作するソフトウェアを次に示します。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agent（Windows版）

中継システム、配布先システム、および資源登録システムの機能を提供するプログラムです。

(c)　配布先システムで動作するソフトウェア

配布先システムで動作するソフトウェアを次に示します。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agent（Windows版、UNIX版）

配布先システムおよび資源登録システムの機能を提供するプログラムです。

(2)　JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの機能に関連するソフトウェア

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentを使用する場合に必要なソフトウェアを次に示します。

JP1/IM - Manager

ネットワーク全体のイベントの監視、およびイベントに対する自動アクションの機能を提供する、JP1シリーズのプログラムです。JP1/IT Desktop Management 2 - Agentでは、発生したイベントをJP1/IM - Managerに通知して、イベントに対するアクションを自動化できます。

JP1/IT Desktop Management 2 - AgentをJP1/IM - Managerと連携して使用する方法については、「7.　JP1/IM - Managerを使用したJP1イベントの処理」を参照してください。

1.3　JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの機能と動作環境

JP1/IT Desktop Management 2 - Manager、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentは、処理の基盤となる基本機能のほかに、付加機能を備えています。

この節では、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの機能構成、ファイルの種類、およびJP1/IT Desktop Management 2 - Agentを使用する際の条件について説明します。

1.3.1　JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの機能構成

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの機能は、基本機能と組み込み支援機能に大きく分けられます。それぞれの機能は、ファイル構成やユーザインタフェースなど、さまざまな面で異なりますので、その違いを理解して使用する必要があります。

それぞれの機能の特長を次に示します。

基本機能

配布先システム、および資源登録システムとしての機能です。通常は、マシンの起動と同時に自動的に基本機能部分を起動し、常駐させて使用します。

組み込み支援機能

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの付加機能です。組み込み日時を指定したパッケージを配布したときに、自動的に起動します。

組み込み支援機能の役割については、「2.4　パッケージの組み込み」を参照してください。

なお、組み込み支援機能は、基本機能の配布先システムとしての機能のうち、「組み込み」の部分だけに関係する機能です。組み込み支援機能の役割については、「2.4　パッケージの組み込み」を参照してください。

1.3.2　JP1/IT Desktop Management 2 - Agentで使用するファイル

この項では、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentを操作するうえで、作成または変更する必要のあるファイルについて説明しています。その他の情報については、次に示す項を参照してください。

ファイル（ディレクトリ）構造について

→「付録A　JP1/IT Desktop Management 2 - Agentのファイル構造」を参照

ファイルのディスク所要量について

→「5.2　ハードディスク所要量およびメモリ所要量の見積もり」を参照

(1)　基本機能で使用するファイル

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの基本機能で使用するファイルを表1-1に示します。

表1‒1　JP1/IT Desktop Management 2 - Agentで使用するファイル（基本機能）

区分

呼称

説明

ソフトウェア登録時に使用するファイル

登録ファイル

コマンドでソフトウェアを登録する場合の、登録するソフトウェアの情報を設定するファイルです。

ユーザ資源パス記述ファイル

ハードディスクから登録するディレクトリを記述するファイルです。

スペシャルファイル定義ファイル

パッケージングに使用するデバイススペシャルファイルを記述するファイルです。

パッケージなどを保存するディレクトリ

収集庫

下位システムから収集したファイルを中継システム上でいったん保管しておくための領域です。

上位システムへの通知のためのファイル

ユーザ資源状態ファイル

（JP1/IT Desktop Management 2 - Managerを使わないで）ローカルで組み込んだパッケージの状態などを、配布管理システムに通知するためのファイルです。

設定ファイル

基本機能の動作環境を設定するファイルです。

動作環境設定用ファイル

配布先システムとしての詳細な動作環境を設定するファイルです。

グループid定義ファイル※

配布先システムをグループ化するときに、グループidの情報を格納するファイルです。

ネットワークインタフェース定義ファイル

JP1/IT Desktop Management 2が使用するネットワークインタフェースを優先順位の高い順に定義するファイルです。

ログファイル

ログファイル

基本機能での処理の履歴が格納されるファイルです。

ファイルシステム障害情報格納ファイル

障害情報を格納するファイルです。

注※

クライアントWSで使用します。

(2)　組み込み支援機能で使用するファイル

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの組み込み支援機能で使用するファイルを表1-2に示します。

表1‒2　JP1/IT Desktop Management 2 - Agentで使用するファイル（組み込み支援機能）

名称

説明

適用日組み込み待ち保管ディレクトリ

組み込み日時が指定されたパッケージを一時的に保管しておくためのディレクトリです。

環境設定ファイル

組み込み支援機能の動作環境を設定するファイルです。

ログファイル

組み込み支援機能での処理の履歴が格納されるファイルです。

エラーログファイル

組み込み支援機能での障害の履歴が格納されるファイルです。

1.3.3　JP1/IT Desktop Management 2 - Agentを使用する場合の条件

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentを使用する場合は、次のことにご注意ください。

マシンの言語種別について

日本語コード体系の異なるマシンが混在するシステム環境では日本語が使用できない場合があります。日本語コード体系を統一して使用してください。

HP-UXで使用する場合の注意について

JP1/IT Desktop Management 2 - AgentをHP-UXで使用する場合は、ラージユーザIDおよびラージファイルは扱わないでください。

起動に必要な空き容量について

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentを起動するときは、ハードディスクに5メガバイト以上の空き容量が必要です。

システム時刻の変更について

システム時刻の変更は、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentを停止した状態で実施してください。また、システム時刻を変更すると、次の不具合が生じることがありますのでご注意ください。

日時指定の指令が、意図しない時間に実行される。

システム時刻を遅らせた場合、日時指定の指令が2度実行される。

ログの出力時刻がずれるため、障害要因を解析しにくくなる。

システム時刻を遅らせたあとで指令を作成すると、すでに登録されている指令を上書きすることがあるため、指令は、遅らせた時間の経過を待って作成してください。

2　ソフトウェアの配布

ソフトウェア配布は、ネットワーク内のシステムにソフトウェアを一括して配布する、JP1/IT Desktop Management 2システムの機能です。ここでは、ソフトウェア配布について、ソフトウェアの登録・管理・配布・組み込みの4段階に分けて説明します。

また、OSパッチの配布方法についても説明します。

2.1　ソフトウェアの配布の概要

ここでは、JP1/IT Desktop Management 2システム全体の機能と、その中でJP1/IT Desktop Management 2 - Agentが受け持つ機能について紹介します。

2.1.1　パッケージ組み込み前後にUAPを起動する配布

ソフトウェアの登録時または配布時の指定で、パッケージの組み込み処理の前後に、ユーザ固有の処理をするプログラムを起動させることができます。プログラムの起動はスーパユーザで実行されます。

(1)　基本機能で作成するUAP起動処理

基本機能を使用した場合、次の表に示すUAP起動処理を指定できます。UAPの作成方法については、「2.2.3(4)　組み込み時に実行させるUAPの作成（基本機能）」を参照してください。

処理の種類

処理の説明

登録するUAPの例

ユーザ組み込み処理

他社ソフトウェア、ユーザデータ・ユーザプログラム、およびOSパッチの組み込み前後にUAPを起動する。次の二つに大別される。

ユーザ組み込み前処理

組み込み前に実行する処理。

ユーザ組み込み後処理

組み込み後に実行する処理。

他社ソフトウェア、OSパッチの場合

組み込んだソフトウェアの起動

関連するソフトウェアの起動

組み込むソフトウェアの停止

ユーザデータ・ユーザプログラムの場合

配布された外字の登録作業

組み込み後のメッセージ出力

配布されたソースプログラムをコンパイルし、オブジェクトプログラムを作成する作業

PPインストール後処理

日立プログラムプロダクトの組み込み（セットアップ）完了後にUAPを起動する。

組み込んだ日立プログラムプロダクトの起動

関連する日立プログラムプロダクトの起動

組み込む日立プログラムプロダクトの停止

ワークファイルの削除

2.1.2　組み込みタイミングを指定した配布

配布先システムに配布されたパッケージは、特に指定がなければすぐに配布先システムに組み込まれます。しかし、配布先システムでそのソフトウェアが使用中または起動中だと組み込みは失敗します。この場合に備えて、パッケージの組み込みタイミングを指定できます。

組み込みタイミングは、ソフトウェアの登録時または配布時に指定します。指定できる組み込みタイミングには次の種類があります。

システム起動時

システム稼働中

システム停止時

システム起動時またはシステム停止時を選択した場合、配布されたパッケージは、組み込み時期まで配布先システムのハードディスクに保管されます。

組み込みタイミングが指定されている場合の、配布先システムでの注意事項については、「2.4.1　組み込みタイミングが指定されたパッケージの組み込み」を参照してください。

2.1.3　組み込み日時を指定した配布

パッケージに組み込み日時を指定すると、組み込み日時に達したパッケージは、配布先システムで自動的に組み込まれます。

Windows、UNIXのどちらの配布先システムに対しても、組み込み日時を指定できます。指定できる対象は、ユーザデータ、ユーザプログラムおよびOSパッチだけです。

2.1.4　配布先システムのユーザにパッケージを選択させる配布

通常、パッケージが配布されると、配布先システムの作業状況に関係なく組み込み処理が開始されるため、配布先システムの作業に支障が生じることがあります。この事態を避けるため、パッケージを組み込むかどうかを配布先システム側に選択させることもできます。これをユーザ選択組み込みといいます。この機能を使うと、配布管理システムがUNIX用とWindows用のパッケージを混在して配布しても、使えるパッケージだけを配布先システム側で選んで組み込めます。

この方法は、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerから配布する場合だけ指定できます。ユーザ選択組み込みの方法については、「2.4.2　組み込むパッケージの選択（ユーザ選択組み込み）」を参照してください。

2.1.5　組み込み失敗時のリカバリを指定した配布

配布されたパッケージが組み込みに失敗した場合、旧バージョンへリカバリするよう、パッケージング時に登録ファイルで指定できます。

リカバリを指定した配布指示が実行されると、配布先システム側で旧バージョンのバックアップを取得してからパッケージの組み込みを開始します。パッケージが組み込まれなかった場合、配布先システムでは取得された旧バージョンのバックアップを使用してリカバリが実行されます。リカバリの実行結果はリカバリステータスとして配布管理システムに報告されます。

パッケージング時のリカバリの指定方法については「2.2.3(1)　登録ファイルの作成」を参照してください。組み込み時のリカバリの動作については「2.4.3　組み込み失敗時のリカバリ」を参照してください。

2.1.6　パッケージの強制配布

通常配布では、配布しようとしたパッケージと同一名称のパッケージがすでに配布先システムに配布されていると、そのパッケージは配布されません。ただし、配布時に強制配布を設定しておくと、新しいパッケージを強制的に配布し、すでに配布先システムにあるパッケージに置き換えて組み込みます。

2.1.7　組み込み後に配布先システムのOSの再起動を指定した配布

指令作成時、配布先システムのOSをパッケージ組み込み後に再起動するかどうかを設定できます。指令作成時に配布先システムのOSの再起動を設定しないと、パッケージング時の設定が有効になります。

2.1.8　バージョンチェックによるパッケージ配布の抑止

差分版のプログラムプロダクトを配布する前に、差分版のベースとなるバージョンが配布先に組み込まれているかチェックできます。その結果、組み込まれていなければメッセージを出力します。これによって、必要のないパッケージを配布しなくて済みます。

(1)　差分版のベースとなるバージョンの指定

UNIXマシンに配布する場合は、パッケージング時に属性情報としてバージョンを指定します。この指定は、配布指令の作成時に変更できます。

(2)　バージョンチェックのタイミング

バージョンチェックを実行するタイミングを次に示します。

配布先システムがUNIXの場合

資源ファイルを組み込む直前にチェックします。

2.2　ソフトウェアの登録（パッケージング）

ソフトウェアを配布するためには、まず配布するソフトウェアを配布管理システムに登録（パッケージング）しておく必要があります。登録するソフトウェアは、登録前・登録後とも2ギガバイトを超えないようにしてください。資源として登録するファイル名またはディレクトリ名には、スペース、( )[ ]{ }で囲んだ文字列、または次の半角特殊文字は使用できません。

$，!，*，?，;，&，"，’，`，^，¥，|，<，>

ソフトウェアは、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentから登録します。ソフトウェアを登録するシステムを資源登録システムと呼びます。配布管理システムでは、パスワードを設定して、ソフトウェアを登録するユーザの権限をチェックできます。

登録時にソフトウェアを圧縮すると、次のデータ量を削減できます。

パッケージング時のデータ量

配布管理システムの資源格納庫のディスク使用量

また、圧縮したソフトウェアは組み込まれる前に伸長されるため、配布時のデータ量も削減できます。

2.2.1　ソフトウェアの分類

JP1/IT Desktop Management 2 - Agent（UNIX版）では、登録できるソフトウェアを次の4種類に分類して認識しています。この分類を資源種別と呼びます。

日立プログラムプロダクト

日立のソフトウェア製品です。日立プログラムプロダクトの中には、配布を許可されていないものもあります。配布できる日立プログラムプロダクトは、それぞれのマニュアルまたはソフトウェア添付資料でご確認ください。

JP1/IT Desktop Management 2 - AgentなどのJP1/IT Desktop Management 2のプログラムも配布できるため、JP1/IT Desktop Management 2システムの機能を使用してシステム自体をバージョンアップできます。

他社ソフトウェア

日立のソフトウェア製品以外の流通ソフトウェアです。配布できる他社ソフトウェアは、基本的に複数ライセンスパック製品です。一般の使用契約では配布できない場合もありますので、他社ソフトウェアを配布するときは、事前に各ベンダの了解を得てください。

ユーザデータおよびユーザプログラム

一つまたは複数のファイルを登録できます。異なるディレクトリのファイルをまとめ、一つのソフトウェアとして登録することもできます。

ユーザデータおよびユーザプログラムのうち、UNIXマシンとWindowsマシンの両方に配布できるものを、特に共用資源と呼びます。

OSパッチ

OSの問題点を修正するパッチです。JP1/IT Desktop Management 2では、配布先システムに未適用のOSパッチをパッケージングし、配布先システムに配布することでOSの問題点を一度に修正できます。配布できるOSパッチの形式、OSパッチの配布の流れなどについては、「2.5　OSパッチの配布」を参照してください。

2.2.2　パッケージング方法

パッケージングには、コマンドを使用します。

コマンドでソフトウェアを登録する方法

登録するソフトウェアの名称や配布時の組み込み方法などの属性情報（資源属性）を指定したファイル（登録ファイル）を作成して登録します。

日立プログラムプロダクト、および登録元と同じOSのマシンに配布するユーザデータ・ユーザプログラムを登録する場合は、rdsftコマンドを使用します。他社ソフトウェア、OSパッチ、および登録元と異なるOSのマシンに配布するユーザデータ・ユーザプログラムを登録する場合は、rdscmコマンドを使用します。登録元と同じOSのマシンに配布するユーザデータ・ユーザプログラムを、rdscmコマンドで登録することもできます。

日立プログラムプロダクトおよび他社ソフトウェアは、登録元と同じOSのマシンにだけ配布できます。

この項は、コマンドを使用してソフトウェアを登録する手順について説明します。

(1)　日立プログラムプロダクトの登録

日立プログラムプロダクトを登録する方法について説明します。

(a)　登録方法

日立プログラムプロダクトはrdsftコマンドで登録します。

より詳細な条件で登録したい場合は、事前に登録ファイルに記述しておき、コマンドオプションにその登録ファイルの名称を指定します。登録ファイルの作成方法は、「2.2.3(1)　登録ファイルの作成」を参照してください。また、一部の項目は、基本機能の設定ファイルでデフォルト値を設定できます。

各項目の指定可否を表2-1に示します。重複して指定した項目は、rdsftコマンド、登録ファイル、設定ファイルの順に指定内容が優先されます。

表2‒1　日立プログラムプロダクトを登録する場合に指定する項目

項目

指定方法

省略時の仮定値

rdsftコマンド

登録ファイル

設定ファイル

-kパスワード

○

−

−

−※1

-Cスペシャルファイル名※2

○

−

−

−

-sまたは-S登録PP形名※2

○

−

−

−

グループ名1※2

○

○

−

−

-mマネージングホスト名

○

−

−

−※3

-Q

○

−

−

−※4

上位システムのホスト名

○

○

−

設定ファイルの値

登録ファイル名

○

−

−

−

PPName※5

−

○

−

−

APafterGeneration

−

○

−

−

APWatchTimer

−

○

−

300秒

InstallTiming

−

○

−

EXECUTE

Compress

−

○

○

NO

LifeofResource

−

○

○

1日

Recover

−

○

−

NO

BackupDataKeep

−

○

−

0日

（凡例）

○：指定できる。

−：指定できない、または該当しない。

注※1

パスワードの入力を要求されます。

注※2

必ず指定してください。

注※3

-mマネージングホスト名は、中継システムを2台以上経由して登録する場合は、配布管理システムに直結の中継システムのホスト名を指定します。エンドWS、配布管理システムに直結の中継システムに接続しているUNIXマシンから登録する場合は指定する必要はありません。

注※4

ユーザからの応答待ちになります。

注※5

rdsftコマンドで-sを指定する場合は、必ず指定してください。

また、システムで標準提供していないスペシャルファイルを使って日立プログラムプロダクトを登録するときは、そのスペシャルファイルをスペシャルファイル定義ファイルに定義する必要があります。スペシャルファイル定義ファイルの作成については、「2.2.3(3)　スペシャルファイル定義ファイルの作成」を参照してください。

(b)　登録時の注意

登録コマンド（rdsftコマンド）実行後はパッケージングを中止できません。確実にソフトウェアを登録するには、登録ファイル作成後にrdslstコマンドを実行して、指定した日立プログラムプロダクトを確認してください。

また、rdslstコマンドでは、媒体に格納されている日立プログラムプロダクトを確認できます。例えば、CD-ROMの中には使用契約をしていない日立プログラムプロダクトが格納されている可能性も考えられるので、登録前にrdslstコマンドで格納されている日立プログラムプロダクトを確認してください。rdslstコマンドは、アンマウントした状態で実行してください。また、パッケージングもCD-ROMをアンマウントした状態で実行してください。

(2)　他社ソフトウェアの登録

配布できる他社ソフトウェアの形式と、他社ソフトウェアを登録する方法について説明します。

(a)　配布できる他社ソフトウェアの形式

JP1/IT Desktop Management 2で配布できる他社ソフトウェアの形式を表2-2に示します。

表2‒2　　配布できる他社ソフトウェアの形式

OS

ソフトウェアの形式

ソフトウェアの形式の例

HP-UX

swinstallコマンドの-sオプションで指定できるファイル形式

depot

Solaris

pkgaddコマンドの-dオプションで指定できるファイル形式

Solarisパッケージ形式

AIX

geninstallコマンドの-dオプションで指定できるファイル形式

bff

Linux

rpmコマンドで指定できるファイル形式

rpm

OSのコマンドで指定できれば、ディレクトリも指定できます。

なお、次に示す他社ソフトウェアは配布できません。

OSの動作モードの一つである、シングルユーザモードでのインストールが前提の他社ソフトウェア

インストール時にOSの再起動が必要な他社ソフトウェア

(b)　登録方法

他社ソフトウェアは、rdscmコマンドの-ISVSOFTオプションを指定して登録します。登録前に、必要に応じて次のファイルを作成してください。

登録ファイルの作成

資源名やグループ名などの属性はコマンドオプションで指定できますが、より詳細な属性を指定するときは、登録ファイルを作成します。登録ファイルの作成方法については、「2.2.3(1)　登録ファイルの作成」を参照してください。

レスポンスファイルの作成

インストール時にユーザ応答が必要な他社ソフトウェアを配布する場合は、パッケージング時にレスポンスファイルを指定する必要があります。ユーザ応答を記述しているファイルを、レスポンスファイルまたは応答ファイルと呼びます。

レスポンスファイルは、HP-UXおよびSolarisの場合だけ指定できます。それぞれ、次のコマンドを使用してレスポンスファイルを作成しておいてください。

HP-UXの場合：swask -c

Solarisの場合：pkgask -r

レスポンスファイルについての詳細は、各OSのマニュアルを参照してください。

インストール管理ファイルの作成

Solaris版の他社ソフトウェアを配布する場合は、パッケージング時にインストール管理ファイルを指定します。インストール管理ファイルとは、インストール時に必要な情報を記述したファイルで、例えば強制的に配布するといった指定ができます。

インストール管理ファイルの作成については、OSのマニュアルを参照してください。

他社ソフトウェアを登録する際に、コマンドオプションまたは登録ファイルで指定できる項目を表2-3に示します。一部の項目は、基本機能の設定ファイルでデフォルト値を設定できます。重複して指定した項目は、コマンド、登録ファイル、設定ファイルの順に指定内容が優先されます。

表2‒3　　他社ソフトウェアを登録する場合に指定する項目

項目

指定方法

省略時の仮定値

rdscmコマンド

登録ファイル

設定ファイル

-ISVSOFT※1

○

−

−

−

-kパスワード

○

−

−

−※2

-dユーザ資源パス※1

○

−

−

−

グループ名※1

○

○

−

−

資源名

○

○

−

自動生成

プログラム名

○

○

−

空白文字※3

バージョン/リビジョン

○

○

−

000000※3

世代番号

○

○

−

0000

上位システムのホスト名

○

○

○

設定ファイルの値

-mマネージングホスト名

○

−

−

−※4

-Q

○

−

−

−※5

登録ファイル名

○

−

−

−

-Nサービス名

○

−

−

−

-REBOOT

○

−

−

−

-ISVRESレスポンスファイル名※6

○

−

−

−

-ISVADMインストール管理ファイル名※7

○

−

−

pkgaddコマンドが規定するパス

UserName

−

○

−

空白文字

Compress

−

○

○

設定ファイルの値

APbeforeGeneration

−

○

−

−

APafterGeneration

−

○

−

−

APWatchTimer

−

○

−

300秒

LifeofResource

−

○

○

設定ファイルの値

InstallTiming

−

○

−

EXECUTE

Recover※8

−

○

−

NO

（凡例）

○：指定できる。

−：指定できない、または該当しない。

注※1

必ず指定してください。

注※2

パスワードの入力を要求されます。

注※3

資源名を省略した場合は、自動生成されます。

注※4

中継システムを2台以上経由して登録する場合は、配布管理システムに直結の中継システムのホスト名を指定します。エンドWS、配布管理システムに直結の中継システムに接続しているUNIXマシンから登録する場合は指定する必要はありません。

注※5

ユーザからの応答待ちになります。

注※6

HP-UXおよびSolaris版の他社ソフトウェアの場合だけ指定できます。

注※7

Solaris版の他社ソフトウェアの場合だけ指定できます。

注※8

HP-UX版の他社ソフトウェアの場合だけ指定できます。

(c)　資源名の自動生成について

他社ソフトウェアを登録するとき、資源名を省略すると、ソフトウェア情報を取得するOSのコマンドが実行され、資源名が自動生成されます。また、資源名の省略時に、プログラム名およびバージョン/リビジョンも省略した場合、プログラム名およびバージョン/リビジョンも自動生成されます。

ソフトウェア情報を取得するOSのコマンドは、表2-4に示すディレクトリに格納しておく必要があります。

表2‒4　　ソフトウェア情報を取得するOSのコマンド

OS

コマンド

コマンドが存在するディレクトリ

HP-UX

swlist

/usr/sbin

Solaris

pkginfo

/bin

AIX

geninstall

/usr/sbin

Linux

rpm

/bin

資源名、プログラム名、およびバージョン/リビジョンは、OSのコマンドで取得したソフトウェアの簡易名称、ソフトウェアの詳細名称、およびバージョンの情報で自動生成されます。その際、次の規則に基づいて変換されます。

資源名

先頭に「WUA-」が付加されます。

「.」（ピリオド）および「_」（アンダーバー）は「-」（ハイフン）に変換されます。

英小文字は英大文字に変換されます。

44文字を超える場合、42文字を超える部分は削除され、末尾に「--」が付加されます。

プログラム名

「.」（ピリオド）および「_」（アンダーバー）は「-」（ハイフン）に変換されます。

英小文字は英大文字に変換されます。

50文字を超える場合、48文字を超える部分は削除され、末尾に「--」が付加されます。

バージョン/リビジョン

ピリオドは削除されます。

7文字以下の場合は、7文字になるまで0で埋められます。

7文字を超える部分は削除されます。

(3)　ユーザデータおよびユーザプログラムの登録

(a)　登録方法

ユーザデータおよびユーザプログラムは、rdsftコマンドで登録します。共用資源は、rdscmコマンドで登録します。また、登録前に、必要に応じて次のファイルを作成してください。

登録ファイルの作成

資源名やグループ名などの属性はコマンドオプションで指定できますが、より詳細な属性を指定するときは、登録ファイルを作成します。登録ファイルの作成方法については、「2.2.3(1)　登録ファイルの作成」を参照してください。

ユーザ資源パス記述ファイルの作成

ユーザデータおよびユーザプログラムを登録するソフトウェアの、ディレクトリやファイルをユーザ資源パスといいます。異なるディレクトリにあるソフトウェアをまとめて一つのソフトウェアとして登録する場合は、ユーザ資源パスをユーザ資源パス記述ファイルに指定しておきます。ユーザ資源パス記述ファイルの作成については、「2.2.3(2)　ユーザ資源パス記述ファイルの作成」を参照してください。

ユーザデータおよびユーザプログラムを登録する際に、コマンドオプションまたは登録ファイルで指定できる項目を表2-5に示します。また、一部の項目は、基本機能の設定ファイルでデフォルト値を設定できます。重複して指定した項目は、コマンド、登録ファイル、設定ファイルの順に指定内容が優先されます。

表2‒5　ユーザデータ、ユーザプログラムを登録する場合に指定する項目

項目

指定方法

Windowsマシン配布時の指定項目の引き継ぎ

省略時の仮定値

rdsftまたはrdscmコマンド

登録ファイル

設定ファイル

-kパスワード

◎

−

−

−

パスワード入力を要求される

-dユーザ資源パス、または-Dユーザ資源パス記述ファイル名

◎

−

−

−

/NETMRDS/UPUPL/hd下のディレクトリ※1

グループ名※2

◎

◎

−

○

−

資源名※2

◎

◎

−

○

−

プログラム名

◎

◎

−

○

空白文字

-mマネージングホスト名

◎

−

−

−

−※3

-Lインストールモード※4

◎

−

−

○

B

-Q

◎

−

−

−

ユーザからの応答待ちが発生

上位システムのホスト名

◎

◎

−

−

設定ファイルの値

登録ファイル名

◎

−

−

−

/NETMRDS/UPUPL/AC000000※5

バージョン/リビジョン

◎

◎

−

○

000000

前提バージョン/リビジョン

◎

◎

−

×

空白文字

世代番号

◎

◎

−

○

0000

所有者名

−

◎

−

×

空白文字

Generator

−

◎

−

×

STANDARD

APbeforeGeneration

−

◎

−

×

−

APafterGeneration

−

◎

−

×

−

APWatchTimer

−

◎

−

×

300秒

Comments

−

◎

−

×

空白文字

InstallDirectory

−

◎

−

×

/（ルートディレクトリ）

OwnerofInstallDirectory

−

◎

−

×

ユーザ番号 0

GroupofInstallDirectory

−

◎

−

×

グループ番号 3

ModeofInstallDirectory

−

◎

−

×

755

InstallTiming

−

◎

−

○※6

EXECUTE

Compress

−

◎

◎

×

NO

LifeofResource

−

◎

◎

○

1日

Recover

−

◎

−

×

NO

BackupDataKeep

−

◎

−

×

0日

UAPBackupList

−

◎

−

×

配布されたパッケージと同一名称のファイル※7

（凡例）

◎：指定できる。

−：指定しない、該当しない、または登録時だけに使われる値。

○：Windowsマシンに引き継がれる。

×：Windowsマシンには引き継がれない。

注※1

HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW/UPUPL/hd下です。

注※2

必ず指定します。

注※3

中継システムを2台以上経由して登録する場合は、配布管理システムに直結の中継システムのホスト名を指定します。エンドWS、配布管理システムに直結の中継システムに接続しているUNIXマシンから登録する場合は指定する必要はありません。

注※4

rdscmコマンドで指定します。

注※5

登録ファイル名、ユーザ資源パスおよびユーザ資源パス記述ファイルの指定を省略すると仮定されます。HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW/UPUPL/AC000000です。

注※6

Windowsの配布先システムでは、システム停止時の組み込みは実行されません。

注※7

上書きされるファイルおよびディレクトリのバックアップが取得されます。

(b)　配布先システムへ引き継げる共用資源の属性

配布先システムに共用資源を引き継ぐ場合、次に示すファイル属性を引き継げます。

ファイル名

ファイルの更新日時

ファイルを所有するユーザ名

ファイルを所有するグループ名

ファイルを所有するユーザのアクセス権限（読み取り、書き込みおよび実行）

ファイルを所有するグループのアクセス権限（読み取り、書き込みおよび実行）

その他ユーザおよびグループのアクセス権限（読み取り、書き込みおよび実行）

(c)　資源登録システムと配布先システムのディレクトリ構成

資源登録システムと配布先システムのディレクトリ構成を図2-1に示します。

図2‒1　資源登録システムと配布先システムのディレクトリの構成

2.2.3　パッケージング時に指定するファイルの作成

(1)　登録ファイルの作成

ソフトウェアを登録する前に、登録ファイルにソフトウェアの情報を記述しておきます。ここでは、登録ファイルの作成方法について説明します。

(a)　登録ファイルの作成規則

登録ファイルは次の行形式で、テキストエディタで作成します。

属性名［Tab］設定値［Enter］

属性名

登録ファイルで指定する項目を指定します。

設定値

登録ファイルの項目に対して設定する値を指定します。

登録ファイルは次の規則に従って作成してください。

［Tab］の代わりに空白も指定できます。

設定値に空白記号を含めて指定する場合は、必ず設定値を「"（ダブルクォーテーション）」で囲んでください。

1カラム目に「#」を指定すると、その行をコメントとみなします。

登録ファイルの1行の長さは、［Enter］を含めて最大256バイトです。

複数の同一属性名を指定した場合は、最後に指定された設定値が有効になり、それまでの設定値は無視されます。

(b)　登録ファイルの文法

形式

登録ファイルに指定できる属性は、資源種別によって次のように異なります。

日立プログラムプロダクトを登録する場合

Group　グループ名
PPName　PP形名
〔UserName　所有者名〕
〔HostName　上位システムのホスト名〕
〔Compress　｛NO｜COMPRESS｜PACK｝〕
〔APafterGeneration　PPインストール後処理〕
〔APWatchTimer　PPインストール後処理監視時間〕
〔LifeofResource　パッケージの満了日付〕
〔InstallTiming BOOT〕
〔Recover　｛YES｜NO｝〕
〔BackupDataKeep　バックアップの保存期間〕

他社ソフトウェア、OSパッチを登録する場合

Group　グループ名
〔ResourceName　資源名〕
〔ProgramName　プログラム名〕
〔Version　バージョン/リビジョン〕
〔Generation　世代番号〕
〔HostName　上位システムのホスト名〕
〔UserName　所有者名〕
〔Compress　｛NO｜COMPRESS｜PACK｜COMMON｝〕
〔APbeforeGeneration　ユーザ組み込み前処理〕
〔APafterGeneration　ユーザ組み込み後処理〕
〔APWatchTimer　ユーザ組み込み処理監視時間〕
〔LifeofResource　パッケージの満了日付〕
〔InstallTiming　｛BOOT｜EXECUTE｜SHUTDOWN｜UAP｝〕
〔Recover　｛YES｜NO｝〕

ユーザデータ、ユーザプログラムを登録する場合

Group　グループ名
ResourceName　資源名
〔ProgramName　プログラム名〕
〔UserName　所有者名〕
〔Version　バージョン/リビジョン〕
〔PrerequisiteVersion　前提バージョン/リビジョン〕
〔Generation　世代番号〕
〔Comments　ユーザコメント〕
〔HostName　上位システムのホスト名〕
〔Compress　｛NO｜COMPRESS｜PACK｜COMMON｝〕
〔Generator　｛STANDARD｜NETM_DM_GF｝〕
〔APbeforeGeneration　ユーザ組み込み前処理〕
〔APafterGeneration　ユーザ組み込み後処理〕
〔APWatchTimer　ユーザ組み込み処理監視時間〕
〔LifeofResource　パッケージの満了日付〕
〔InstallDirectory　組み込み先ディレクトリ〕
〔OwnerofInstallDirectory　ディレクトリの所有者〕
〔GroupofInstallDirectory　ディレクトリのグループ〕
〔ModeofInstallDirectory　ディレクトリのファイルモード〕
〔InstallTiming　｛BOOT｜EXECUTE｜SHUTDOWN｜UAP｝〕
〔Recover　｛YES｜NO｝〕
〔BackupDataKeep　バックアップの保存期間〕
〔UAPBackupList　バックアップリスト名〕

説明

Group　グループ名　〜＜半角の英大文字、数字＞((2文字))

ソフトウェアを登録するグループ名を指定します。1グループに登録できるソフトウェア数は256です。新規にグループを作成してソフトウェアを登録する場合は、そのグループに付ける名称をここで指定すれば、自動的にグループが作成されてソフトウェアが登録できます。rdsftまたはrdscmコマンドのオプションでグループ名を指定しない場合は、必ず指定してください。

登録する配布管理システムごとに、グループ名を変更してください。同一グループ名のソフトウェアを異なる配布管理システムへそれぞれ登録した場合は、資源名が異なっていてもグループ名が同一であると、そのソフトウェアを配布できないことがあります。

PPName　PP形名

登録するプログラムプロダクトの形名を指定します。複数のプログラムプロダクトを指定するときは空白で区切り、設定値を「"」で囲んでください。

複数のプログラムプロダクトを指定する場合の記述例を次に示します。

PPName "P-1642-111 P-1642-421"

UNIXオペレーティングシステムの正規表現を使うと、指定方法を簡略化できます。正規表現を使った指定例を次に示します。

PPName *

DAT、CD-ROMなどに登録されているプログラムプロダクトをすべて指定します。

PPName P-1642-*

接頭部が「P-1642-」のプログラムプロダクトをすべて指定します。

PPName P-1642-??

接頭部が「P-1642-」で、残りの数字が2文字であるプログラムプロダクトをすべて指定します。

PPName P-1642-[1-5]

接頭部が「P-1642-」で、残りの数字が1文字の1〜5までの数字であるプログラムプロダクトをすべて指定します。

ResourceName　資源名　〜＜半角の英大文字、数字、ハイフン、およびアンダーバー＞((1〜44文字))

登録するソフトウェアに付ける名称を指定します。この名称には、ネットワークシステム内で固有な名称を指定します。日立プログラムプロダクトおよびユーザデータ・ユーザプログラムを登録する場合、rdsftまたはrdscmコマンドのオプションで指定しないときは、必ず指定してください。他社ソフトウェアおよびOSパッチを登録する場合は、省略することもできます。省略すると、資源名は自動生成されます。

ProgramName　プログラム名　〜 ((1〜50文字（半角の場合）))

登録するソフトウェアに付ける一般名称を指定します。この名称は、資源名以外に通称として何か名称を付けたいときに指定します。この値を省略すると、空白文字が仮定されます。他社ソフトウェアの場合、資源名とプログラム名を省略すると、プログラム名は自動生成されます。

UserName　所有者名　〜 ((1〜14文字（半角の場合）))

登録するソフトウェアの所有者名を指定します。この値を省略すると、空白文字が仮定されます。

Version　バージョン/リビジョン　〜＜半角の英大文字、数字およびスラント＞((1〜6文字))

登録するソフトウェアのバージョン/リビジョンを指定します。プログラムプロダクトの場合は、自動的にバージョン/リビジョンが設定されます。その他のソフトウェアの場合は、日付を指定するなどの目的で使えます。この値を省略すると、000000が仮定されます。他社ソフトウェアの場合、資源名とバージョン/リビジョンを省略すると、バージョン/リビジョンは自動生成されます。

PrerequisiteVersion　前提バージョン/リビジョン　〜＜半角の英大文字、数字およびスラント＞((1〜6文字))

登録するソフトウェアを配布するときに、前提となるバージョン/リビジョンを指定します。

前提バージョン/リビジョンに「000000」を指定した場合は、前提バージョン/リビジョンに関係なく無条件にソフトウェアが配布されます。PrerequisiteVersionを指定しなかった場合は、空白が仮定され、前提バージョンのチェックはしないでソフトウェアが配布されます。

この指定は、InstallTimingでEXECUTEを指定したときに有効になります。

Generation　世代番号　〜＜半角の英大文字、数字＞((4けた))

登録するソフトウェアの世代番号を指定します。この値を省略すると、0000が仮定されます。

Comments　ユーザコメント　〜 ((1〜64文字（半角の場合）))

登録するソフトウェアに対するユーザコメントを指定します。この指定は、GeneratorでNETM_DM_GFを指定したときに有効になります。コメントの途中で改行しないでください。この値を省略すると、空白文字が仮定されます。

HostName　上位システムのホスト名　〜＜半角の英大文字、数字、ハイフン、アンダーバーおよびピリオド＞((1〜20文字))

上位システムのホスト名を指定します。この値を省略すると、設定ファイルで指定した配布管理システムにソフトウェアが登録されます。クライアントWSでホスト名を指定する場合は、中継システムのホスト名を指定してください。

rdsftまたはrdscmコマンドのオプションで上位システムのホスト名を指定しない場合は、登録ファイルでの指定が有効になります。また、rdsftまたはrdscmコマンドでの上位システムのホスト名の指定は、登録ファイルでの指定より優先されます。

Compress　〜 ｛NO｜COMPRESS｜PACK｜COMMON｝

登録するソフトウェアの圧縮を指定します。

NO

圧縮しません。

COMPRESS

compressコマンドを使って圧縮します。

PACK

packコマンドを使って圧縮します。

COMMON

共用資源を圧縮します。

サイズが3ブロック以下のソフトウェアは、PACKを指定しても効果がありません。圧縮処理でエラーになった場合は、圧縮しないで登録されます。この値を省略すると、設定ファイルで指定した内容が有効になります。

Generator　〜 ｛STANDARD｜NETM_DM_GF｝≪STANDARD≫

パッケージを組み込むときに起動するゼネレータの種別を指定します。

STANDARD

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの基本機能が提供する標準ゼネレータ

NETM_DM_GF

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの組み込み支援機能が提供するゼネレータ

APbeforeGeneration　ユーザ組み込み前処理　〜 ((1〜60文字（半角の場合）))

標準ゼネレータで組み込み処理を実行する前に起動する、ユーザ組み込み前処理を絶対パスで指定します。APafterGeneration（ユーザ組み込み後処理）も指定する場合は、APafterGenerationの指定値と合計して60文字以内（半角の場合）になるように指定してください。

この指定は、GeneratorでSTANDARDを指定したときに有効になります。NETM_DM_GFを指定した場合は、ユーザ組み込み前処理を指定しても無視されます。

ユーザ組み込み前処理のプログラムを/NETMRDS/usrcom/（HP-UXの場合は/opt/NETMDMW/usrcom/）ディレクトリ下に作成しておけば、相対パスで指定できます。

ユーザ組み込み前処理を指定するときは、次のことに注意してください。

文字列（引数）の数は最大18個指定できます。

複数の連続した空白は1個の区切り文字として扱われます。

「＞」「＜」「｜」「&」「$」などの、シェルプログラムで特別な意味を持つ文字は使わないでください。

「'」は引数として扱われません。

「"」は指定できません。ただし、設定値中に空白文字を指定する場合は、設定値全体を「"」で囲んでください。

シェル変数は、文字列として扱われるため、無効になります。

応答待ちになる処理を入れないでください。

APafterGeneration　ユーザ組み込み後処理またはPPインストール後処理　〜 ((1〜64文字（半角の場合）))

パッケージの組み込み後に起動する、ユーザ組み込み後処理またはPPインストール後処理を絶対パスで指定します。

この指定は、WSに配布する場合に有効です。PCに配布した場合は無視されます。GeneratorでNETM_DM_GFを指定した場合、40文字以内で指定してください。

GeneratorでSTANDARDを指定した場合、ユーザ組み込み処理のプログラムを/NETMRDS/usrcom/（HP-UXの場合は/opt/NETMDMW/usrcom/）ディレクトリ下に作成しておけば、相対パスで指定できます。

ユーザ組み込み処理を指定するときは、次のことに注意してください。

文字列（引数）の数は最大18個指定できます。

複数の連続した空白は1個の区切り文字として扱われます。

「＞」「＜」「｜」「&」「$」などのシェルプログラムで特別な意味を持つ文字は使わないでください。

「'」は引数として扱われません。

「"」は指定できません。ただし、設定値中に空白文字を指定する場合は、設定値全体を「"」で囲んでください。

シェル変数は、文字列として扱われるため、無効になります。

応答待ちになる処理を入れないでください。

APWatchTimer　ユーザ組み込み処理またはPPインストール後処理監視時間　〜＜符号なし整数＞((1〜32767))≪300≫（単位：秒）

ユーザ組み込み処理またはPPインストール後処理の実行監視時間を秒単位で指定します。ユーザ組み込み処理またはPPインストール後処理が、指定した値を超えても実行中のときは、配布先システムはその処理の終了を待たないで次の処理を実行します。この時、ユーザ組み込み処理またはPPインストール後処理を強制終了することはありません。この場合、配布先システムは、インストールエラーとして配布管理システムに通知します。この指定は、すべての組み込みタイミングで有効になります。

LifeofResource　パッケージの満了日付　〜＜半角数字＞((8けた))

登録するソフトウェアが配布されたときに中継システムの保管庫に保管される期限を「YYYYMMDD」の形式で指定します。

YYYY

年号を西暦で指定します（YYYY：現在の年〜2089）。

MM

月を2けたで指定します（MM：01〜12）。

DD

日を2けたで指定します（DD：01〜31）。

この値を省略すると、設定ファイルで指定したパッケージの保存日数が有効になります。登録日以前の日を指定すると、エラーになります。

InstallDirectory　組み込み先ディレクトリ　〜＜半角英数字＞((1〜64文字))

ユーザデータおよびユーザプログラムの組み込み先ディレクトリを指定します。ハードディスクのソフトウェアを登録する場合は、ユーザ資源パスを相対パスで指定するとき、この項目を指定できます。

ここで指定されたディレクトリが配布先システムにない場合は、パッケージ組み込み時に作成されます。

指定されたディレクトリが未定義または指定を省略した場合は、/（ルートディレクトリ）が仮定されます。

Linuxの場合、組み込み先ディレクトリにシンボリックリンクを指定すると、シンボリックリンクが解除されるので、指定しないでください。

OwnerofInstallDirectory　ディレクトリの所有者　〜＜符号なし整数＞((0〜59999　5けた))

InstallDirectoryで指定したディレクトリが配布先システムにない場合に、パッケージ組み込み時に作成されるディレクトリの所有者をユーザ番号で指定します。指定された所有者が未定義または指定を省略すると、root（ユーザ番号0）が仮定されます。

GroupofInstallDirectory　ディレクトリのグループ　〜＜符号なし整数＞((0〜59999　5けた))

InstallDirectoryで指定したディレクトリが配布先システムにない場合に、パッケージ組み込み時に作成されるディレクトリのグループを指定します。ディレクトリのグループを指定するときは、必ずOwnerofInstallDirectoryを指定してください。指定されたグループ番号が未定義または指定を省略すると、sys（グループ番号3）が仮定されます。

ModeofInstallDirectory　ディレクトリのファイルモード　〜＜8進数＞((700〜777　3けた))≪755≫

InstallDirectoryで指定したディレクトリが配布先システムにない場合に、パッケージ組み込み時に作成されるディレクトリのファイルモードを指定します。ファイルモードは、パーミッションモードビットだけを絶対値で指定してください。ディレクトリのファイルモードを指定するときは、次に示す項目を必ず指定してください。

OwnerofInstallDirectory

GroupofInstallDirectory

InstallDirectory

InstallTiming　〜｛BOOT｜EXECUTE｜SHUTDOWN｜UAP｝≪EXECUTE≫

ソフトウェアを組み込むタイミングを指定します。

BOOT

システム起動時にパッケージを組み込みます。

EXECUTE

配布管理システムからの配布指示でパッケージを組み込みます。

SHUTDOWN

システム停止時にパッケージを組み込みます。

UAP

UAPがパッケージを組み込みます。この値は、配布先システムがWindowsのときだけ指定できます。

デーモンプロセスを持つパッケージは、システム起動時または停止時に組み込んでください。次に示すパッケージはシステム起動時に組み込めないため、システム停止時に組み込んでください。

/etc/rcスクリプトのuser_daemonステップより早く起動されるパッケージ

共用ライブラリを持つパッケージ

/etc/inittabへrespawn指定で登録されたプログラムを含むパッケージ

プログラムプロダクトの場合、BOOT以外を指定することはできません。BOOT以外を指定しても無視されます。

Recover　〜｛YES｜NO｝≪NO≫

リカバリ機能を使うかどうかを指定します。

YES

登録するパッケージの配布時に組み込みが失敗したときに、リカバリを実行します。

NO

登録するパッケージの配布時に組み込みが失敗したときに、リカバリを実行しません。

プログラムプロダクトには、属性によってリカバリ機能を使えないものがあります。リカバリ機能が使えないプログラムプロダクトにYESを指定しても、リカバリは実行されません。また、配布先システムにバックアップディレクトリが作成されていないと、YESを指定してもリカバリは実行されません。

ソケットデバイスはリカバリ対象外のファイルです。バックアップリストにソケットデバイスを記述するときや、ソケットデバイスと同一名称のファイルを登録するときは、RecoverにYESを指定しないでください。ソケットデバイスを登録する登録ファイルでリカバリが指定されると、パッケージ配布時にバックアップが取得されないで、ソケットデバイスのファイルは配布されません。

他社ソフトウェアの場合、リカバリ機能が使用できるのはHP-UX版のソフトウェアだけです。

BackupDataKeep　バックアップの保存期間　〜＜符号なし整数＞((0〜999))≪0≫（単位：日数）

登録するソフトウェアの配布時にリカバリ機能を使う場合に、リカバリが失敗または実行されないとき、バックアップを保存する日数を指定します。この指定はRecoverでYESを指定したときに有効になります。バックアップはパッケージ配布日からここで指定した日数後に削除されます。

バックアップが保存されている間は、リカバリを再試行できます。0を指定すると、バックアップは保存されません。リカバリを再試行しないパッケージには、0を指定してください。

UAPBackupList　バックアップリスト名　〜＜半角英数字＞((1〜128文字))

バックアップリストのファイル名を指定します。バックアップリストには、次バージョン配布時のリカバリに備えて、バックアップ対象となる任意のファイルおよびディレクトリを指定します。バックアップリストについては、「6.2.1　バックアップの取得」を参照してください。バックアップリストのファイル名は絶対パスで指定してください。

この指定は、登録するソフトウェアがユーザデータおよびユーザプログラムの場合に有効です。また、指定したバックアップリストが有効になる時期は、ソフトウェアの配布後に次のバージョンの配布でリカバリ機能が実行されたときです。今回登録するソフトウェアが配布され、リカバリ機能が実行されても、まだ有効になっていないので注意してください。

この値を省略すると、次のバージョンの配布でリカバリ機能が実行されるとき取得されるバックアップは、上書きされるファイルおよびディレクトリだけです。

(2)　ユーザ資源パス記述ファイルの作成

ユーザ資源パス記述ファイルには、ハードディスクから登録するディレクトリを指定します。複数のディレクトリまたはファイルを指定できるので、このファイルを作成しておけば、異なるディレクトリ中のファイルを一つのソフトウェアとして登録できます。ディレクトリおよびファイルは絶対パスで指定してください。また、パスの途中に「..」を指定しないでください。ユーザ資源パス記述ファイルの作成例を示します。

（例）

/users/home
/etc/hosts
/etc/networks

(3)　スペシャルファイル定義ファイルの作成

システムで標準提供していないスペシャルファイルを使ってプログラムプロダクトを登録するときは、そのスペシャルファイルをスペシャルファイル定義ファイルに定義する必要があります。

(a)　スペシャルファイル定義ファイルの作成規則

スペシャルファイル定義ファイルは、スペシャルファイルに対応した情報を定義するファイルです。JP1/IT Desktop Management 2 - Agentはプログラムプロダクトの登録時、指定されたスペシャルファイルに対応する情報をこのファイルから参照し、提供記録媒体にアクセスします。

システムで標準提供しているスペシャルファイルは、スペシャルファイル定義ファイルに定義されています。スペシャルファイル定義ファイルのディレクトリ名を次に示します。

OS

LANG環境変数

ディレクトリ名

HP-UX

ja_JP.SJIS

/etc/opt/NETMDMW/rdsprm/ja_JP.SJIS/DEVTYPE

ja_JP.eucJP

/etc/opt/NETMDMW/rdsprm/ja_JP.eucJP/DEVTYPE

ja_JP.SJIS、ja_JP.eucJP以外

/etc/opt/NETMDMW/rdsprm/C/DEVTYPE

Solaris

ja_JP.PCK

/NETMRDS/rdsprm/ja_JP.PCK/DEVTYPE

ja

/NETMRDS/rdsprm/ja/DEVTYPE

ja_JP.PCK、ja以外

/NETMRDS/rdsprm/POSIX/DEVTYPE

AIX

Ja_JP

/NETMRDS/rdsprm/Ja_JP/DEVTYPE

ja_JP

/NETMRDS/rdsprm/ja_JP/DEVTYPE

Ja_JP、ja_JP以外

/NETMRDS/rdsprm/En_US/DEVTYPE

Linux

ja_JP.UTF-8

/NETMRDS/rdsprm/ja_JP.UTF-8/DEVTYPE

ja_JP.eucJP

/NETMRDS/rdsprm/ja_JP.eucJP/DEVTYPE

ja_JP.SJIS、ja_JP.eucJP以外

/NETMRDS/rdsprm/C/DEVTYPE

(b)　スペシャルファイル定義ファイルの文法

スペシャルファイル定義ファイルの形式と内容を次に示します。

スペシャルファイル名［Tab］媒体種別［Tab］コメント［Tab］媒体種類［Enter］

スペシャルファイル名

プログラムプロダクトの提供記録媒体をセットするテープ系またはディスク系にデバイスに対応したスペシャルファイル名を、/devから絶対パスで指定してください。

媒体種別

提供記録媒体の媒体種別を指定します。

DISC

フロプティカルディスク、MOを使う場合

TAPE

CMT、DATを使う場合

ISO9660

CD-ROMを使う場合

UNKNOWN

ディスク系・テープ系を除く外部記憶媒体を指定する場合

ILLEGAL

ttyやハードディスクなど、外部記憶媒体を指定する場合

コメント

コメントを記述してください。コメントを省略するときは、「""」を指定してください。空白にすると、エラーになります。

媒体種類

媒体の種類を指定します。

DAT

提供記録媒体がDATの場合

CD-R

提供記録媒体がCD-ROMの場合

OTHER

提供記録媒体が上記以外の場合

(c)　作成例

提供記録媒体がCD-ROMで、スペシャルファイル/dev/dsk/c0t5d0を使ってソフトウェアを登録する場合の例を次に示します。

/dev/dsk/c0t5d0  ISO9660  NETM/DM/WPPアクセス  CD-R

(d)　注意事項

ディスク系の提供記録媒体にアクセスするスペシャルファイルは、キャラクタ型にしてください。

CD-ROMにアクセスするスペシャルファイルはブロック型にしてください。

(4)　組み込み時に実行させるUAPの作成（基本機能）

基本機能を使用してパッケージを組み込む場合、組み込み処理の前後に、次のUAPを起動できます。UAPの起動はスーパユーザで実行されます。

ユーザ組み込み処理

他社ソフトウェア、ユーザデータ・ユーザプログラム、またはOSパッチの組み込みの前後に起動される処理です。ユーザ組み込み処理は、さらにユーザ組み込み前処理とユーザ組み込み後処理の二つに分類されます。

PPインストール後処理

日立プログラムプロダクトのインストールのあとに起動される処理です。

ここでは、パッケージング時にUAPを作成・設定する方法を説明します。

(a)　ユーザ組み込み処理の作成・設定

ユーザ組み込み後処理は、次の手順で作成・設定します。

ユーザ組み込み処理のプログラムを作成する

ユーザ組み込み処理は、処理終了後に次のリターンコードを返すよう作成してください。

　正常終了：0
　異常終了：0以外

異常終了のリターンコードが返された場合、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentは組み込みエラーとして処理します。ユーザ組み込み処理の作成時の注意事項を次に示します。

コマンドのパス名（コマンド引数を除く）にはスペースを含まない

ユーザ組み込み処理はスーパユーザの権限で起動される

応答待ちになる処理を入れない

標準出力および標準エラー出力にはメッセージを出力しない

環境変数はJP1/IT Desktop Management 2 - Agent動作時の内容が引き継がれる

ユーザ組み込み処理でファイルのコピー、ログ出力などのファイル操作を行う場合、ファイル名は絶対パスで指定する

登録ファイルで次の属性を設定する

Generator            STANDARD
APbeforeGeneration  ユーザ組み込み前処理のパス名
APafterGeneration   ユーザ組み込み後処理のパス名

ユーザ組み込み処理のパス名は、絶対パス名で指定します。ただし、/NETMRDS/usrcom/（HP-UXの場合は/opt/NETMDMW/usrcom/）ディレクトリ下に作成しておけば、相対パス名で指定できます。

異常終了のリターンコードを確認する

作成したUAPが異常終了した際のリターンコードを、基本機能のメッセージログファイルで確認することができます。組み込みエラーとなった場合にUAPのリターンコードを確認してください。

作成したUAPが異常終了すると、/NETMRDS/rdsprm/MAIN.LOGF（HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW/rdsprm/MAIN.LOGF）にKDDM2100-Eメッセージが出力されます。このメッセージの最後に出力される4つの数字のうち、2番目の数字がUAPのリターンコードとなります。メッセージの出力例を次に示します。

09.07.31 12:00:00 0000001234 0000001 KDDM2100-E : 指定したゼネレータにエラーが発生しました。

             43 APbeforeGen                   1   255     1     2
                                                 ~~~~~

注　下線の個所がUAPのリターンコードです。

次のような運用をする場合のユーザ組み込み処理の作成例を示します。

ユーザ組み込み前処理（/users/bin/install check）

組み込み前にワークディレクトリを削除し、組み込み開始ログを出力する

ユーザ組み込み後処理（/users/bin/prog1 DUMMY01）

パッケージ（DUMMY01）を組み込んだあと、組み込んだ日付をファイル（/tmp/DUMMY01）に出力する

登録ファイルの指定

Group              A1
ResourceName       DUMMY01
  :
Generator          STANDARD
APbeforeGeneration "/users/bin/install check"
APafterGeneration  "/users/bin/prog1 DUMMY01"
  :

ユーザ組み込み前処理の内容

/bin/rm -r /usrdata/WORK
    RTN =$?
    if [ $RTN != 0]
    /bin/echo "組み込み準備処理失敗(ワークファイル削除)" >> /haifu/LOG
      exit $RTN
    fi
    /bin/mkdir /usrdata/WORK
    RTN=$?
    if [ $RTN != 0]
    /bin/echo "組み込み準備処理失敗(ワークディレクトリ作成)" >> /haifu/LOG
      exit $RTN
    fi
    /bin/echo "組み込み準備処理完了" >> /haifu/LOG
    exit 0

ユーザ組み込み後処理の内容

RESOURCE=$1
/bin/echo 'RESOURCE='$RESOURCE 'TIME=' '/bin/date' > /tmp/$RESOURCE
exit 0

(b)　PPインストール後処理の作成・設定

PPインストール後処理は、次に示す手順で使用します。

PPインストール後処理のプログラムを作成し、配布先システムに配布する

PPインストール後処理は、処理終了後に次のリターンコードを返すよう作成してください。

　正常終了：0
　異常終了：0以外

PPインストール後処理の作成時の注意事項を次に示します。

コマンドのパス名（コマンド引数を除く）にはスペースを含まない

PPインストール後処理はスーパユーザの権限で起動される

応答待ちになる処理を入れない

標準出力および標準エラー出力にはメッセージを出力しない

環境変数はJP1/IT Desktop Management 2 - Agent動作時の内容が引き継がれる

PPインストール後処理でファイルのコピー、ログ出力などのファイル操作を行う場合、ファイル名は絶対パスで指定する

登録ファイルで次の属性を設定する

APafterGeneration  PPインストール後処理のパス名

PPインストール後処理のパス名は、絶対パス名で指定します。ただし、/NETMRDS/usrcom/（HP-UXの場合は/opt/NETMDMW/usrcom/）ディレクトリ下に作成しておけば、相対パス名で指定できます。

なお、PPインストール後処理が異常終了しても、配布したプログラムプロダクトのセットアップは正常終了しています。

2.2.4　パッケージング時の注意事項

/tmpディレクトリ下のソフトウェアを登録するときは、あらかじめ/tmpディレクトリにすべてのユーザが参照・更新・実行できるように権限を与えておいてください。

配布されるパッケージのファイル属性（ユーザID、グループid、アクセスモード）は、資源登録システム上のファイル属性と同一になります。

日立プログラムプロダクト、他社ソフトウェア、およびOSパッチを登録するときは、スーパユーザで起動してください。ユーザプログラムおよびユーザデータを登録するときは、任意の利用者名称でも起動できます。

エンドWSからJP1/IT Desktop Management 2 - Agent（中継システム）（Windows版）にはパッケージングできません。

ソフトウェアを登録しようとしたグループにほかの配布先システムがソフトウェアを登録中の場合、この時点ではソフトウェアを登録できません。KDDM1528-Qのメッセージが表示された時点で、リターンキーを押すと登録処理が再実行されます。

前提バージョン、インストール前処理プログラム、および監視時間を設定してWindowsの配布管理システムに登録したパッケージは、配布先システムがWindows、UNIXに関係なく無効となります。

日立プログラムプロダクトを登録してJP1/IT Desktop Management 2 - Managerから配布する場合、インストール後処理（インストール直後に起動させる外部プログラム）として次のプログラムが指定されているときは、その内容を変更しないでください。

HP-UX用以外の日立プログラムプロダクトの場合：/NETMRDS/COM/ppsetup

HP-UX用の日立プログラムプロダクトの場合：/opt/NETMDMW/lbin/ppsetup

上位システムが中継システム（クライアントWS）の場合、中継システムへパッケージングされます。配布管理システムへパッケージングするには、配布管理システムと直接接続する設定（エンドWS）へ変更してからパッケージングを行ってください。

UNIX版JP1/IT Desktop Management 2 - Agentは、統合/内訳形名の日立プログラムプロダクトのリモートインストールに対応しています。パッケージングは統合形名の単位で行うことができます。内訳形名だけをパッケージングすることはできません。また、統合/内訳形名をrdslstコマンドで表示すると内訳形名が表示されることがありますが、その場合、統合形名と内訳形名は階層化して表示されずにすべて同列で表示されます。

2.3　パッケージの配布

パッケージを配布するには、配布管理システムで、配布するパッケージや配布先などを指定した配布ジョブを作成します。作成した配布ジョブを実行すると、パッケージが配布されます。

配布指令には、配布方法によってさまざまな種類がありますが、このマニュアルでは総称して「配布指令」と呼びます。この節では、パッケージが配布管理システムの資源格納庫から配布先システムへ配布されるまでの流れを説明します。

配布指令が実行されると、パッケージは次の流れで配布されます。

配布管理システムは、中継システムまたはエンドWSを起動し、配布指示を送信します。

中継システムまたはエンドWSは、rdsft -aコマンドを実行し、配布指示があるかどうかを配布管理システムに確認します。配布指示があれば、その内容に従ってパッケージ配布を開始します。

中継システムは、配布指示に基づいてJP1/IT Desktop Management 2 - Agent（配布先システム）を起動したのち、クライアントWSにパッケージを配布します。

そのときクライアントWSが起動していなかった場合は、起動した時点でJP1/IT Desktop Management 2 - Agent（配布先システム）が起動されます。それによって中継システムに配布要求が出され、パッケージ配布が自動的に実行されます。

配布したパッケージは通常、自動的に配布先システムへ組み込まれますが、配布先システムでの組み込み操作が必要な場合もあります。

配布中に障害が発生した場合、障害回復後は次のように再配布されます。

配布管理システムと下位システムとの間で障害が起こった場合は、中断された個所からパッケージ配布が再実行されます。

中継システムとクライアントの間で障害が起こった場合は、パッケージの先頭からパッケージ配布が再実行されます。

2.3.1　配布指令の有無の確認

エンドWSは、rdsma -aコマンドを実行して、自UNIXマシンあての配布指令があるかを配布管理システムに確認します。配布指令がある場合は指令の内容に従ってパッケージが配布され、配布指令がない場合は処理を終了します。配布処理が実行されると、配布されたパッケージのプログラム名がログファイルに出力されます。

クライアントWSを起動すると、JP1/IT Desktop Management 2 - Agent（配布先システム）はrdsrf -aコマンドを自動的に実行して、中継システムからの配布指令があるかどうかを確認します。配布指令がある場合は、指令の内容に従って、クライアントWSにパッケージが配布されます。配布が実行されると、配布されたパッケージのプログラム名がログファイルに出力されます。配布指令がない場合は、指令の監視を続けます。配布指令の監視は、設定ファイルのWatchTimeofOrdersに指定した時間間隔で再試行されます。

自UNIXマシンに対する複数の配布指令の処理中にエラーが発生した場合は、次のようになります。

組み込み処理中にエラーが発生した場合

その配布処理を中止して、ほかの配布指令の処理を続けます。

配布管理システムとの通信処理中にエラーが発生した場合

エラーが発生した時点で、すべての処理を打ち切ります。

rdsma -aコマンドまたはrdsrf -aコマンドで開始したパッケージの配布を停止するとき、および停止したあとで再開始するときは、次に示すコマンドを実行してください。

エンドWS：rdsma -qコマンド（停止）、rdsma -aコマンド（再開始）

クライアントWS：rdsrf -qコマンド（停止）、rdsrf -aコマンド（再開始）

2.3.2　パッケージ配布時の注意事項

パッケージ配布時の注意事項を次に示します。

(1)　パッケージ配布中のシステム停止

パッケージ配布中にシステムを停止すると、通信エラーなどの障害が起こります。また、組み込み中にシステムを停止すると、組み込み先のパッケージが破壊されるなどの障害が起こります。システムを停止するときは、配布管理システムの運用者にJP1/IT Desktop Management 2 - Agentがパッケージ配布の実行中でないことを確認してください。

(2)　システム稼働中のパッケージの組み込み

システムの稼働中にパッケージを組み込むとき、組み込むパッケージが起動中または使用中に組み込みが実行されると組み込みは失敗します。システムの稼働中にパッケージを配布するときは、パッケージを配布する前に、配布先システムで配布するパッケージが使われていないことを確認してください。

(3)　パッケージの上書き

自システムに組み込まれているパッケージと同一名称のパッケージが配布指示されたときは、通常は配布処理は実行されませんが、上書きを指定して配布されたときは、配布処理が実行されます。

ただし、Solaris版の他社ソフトウェアの場合、自システムに組み込まれているパッケージと同一名称のパッケージが上書きを指定して配布されても、上書きは実行されません。上書きを実行するには、インストール管理ファイルを編集する必要があります。詳細は、OSのマニュアルを参照してください。

(4)　クライアントWSでのコマンド処理中のメッセージ

クライアントWSでのコマンド処理中のメッセージは画面に表示されないで、次に示すファイルに格納されます。コマンド処理中のメッセージについては、「9.1　メッセージによるエラー情報の確認」を参照してください。

MAIN.LOGFファイル

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/MAIN.LOGF

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/rdsprm/MAIN.LOGF

PPINS.LOGFファイル

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/PPINS.LOGF

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/rdsprm/PPINS.LOGF

(5)　システム起動時組み込み・システム停止時組み込みの組み込み結果

組み込みタイミングにBOOT、SHUTDOWNを指定すると、組み込み結果が次のタイミングで配布管理システムに送信されます。

クライアントWSの場合

次回のマシン起動後に送信されます。

エンドWSの場合

次回の配布管理システムとの接続時に送信されます。

(6)　配布資源の所有者・グループ

rdscmコマンドでパッケージングしたファイルやディレクトリの所有者・グループが、配布先システムで未定義の所有者・グループであった場合、このパッケージを配布することができません。この時、配布先システムにおいて、存在しない組み込み先ディレクトリを指定していた場合、組み込み先ディレクトリも作成いたしません。

(7)　組み込み先ディレクトリのディレクトリ属性

パッケージを配布する際、組み込み先ディレクトリが既に存在するディレクトリの場合、配布中に一時的に組み込み先ディレクトリのディレクトリ属性が次に示す属性に変更される場合があります。

ディレクトリのファイルモード：パーミッションモードビットが755

ディレクトリの所有者とグループ：スーパユーザ（root）とスーパユーザのグループ

(8)　高圧縮したパッケージの配布

Windowsの資源登録システムで、圧縮方法に「高圧縮」を指定してパッケージングしたパッケージは、UNIXの配布先システムへ配布することはできません。

2.4　パッケージの組み込み

配布管理システムが配布したパッケージは、通常、配布先システムで自動的に組み込まれますが、配布先システムでの組み込み操作が必要な場合もあります。ここでは、配布先システムでのパッケージの組み込みについて説明します。

2.4.1　組み込みタイミングが指定されたパッケージの組み込み

配布先システムに配布されたパッケージは、特に指定がなければすぐに配布先システムに組み込まれます。しかし、配布先システムでそのソフトウェアが使用中または起動中だと組み込みは失敗します。この場合に備えて、パッケージの組み込みタイミングを指定できます。

組み込みタイミングは、ソフトウェアの登録時または配布時に指定します。指定できる組み込みタイミングには次の種類があります。

システム起動時

システム稼働中

システム停止時

システム起動時またはシステム停止時を選択した場合、配布されたパッケージは、組み込み時期まで配布先システムのハードディスクに保管されます。

組み込みタイミングを指定する場合には、次のことに注意してください。

(1)　システム起動時を指定する場合の注意事項

次のパッケージは、システム起動時には組み込めません。システム停止時に組み込んでください。

/etc/rcスクリプトのuser_daemonステップ以前に動作するユーザデーモンを持つパッケージ

共用ライブラリを持つパッケージ

/etc/inittabへrespawn指定で登録されたプログラムを含むパッケージ

組み込みの際、組み込むパッケージと同じ容量のハードディスクを余分に使います。導入時に「5.2　ハードディスク所要量およびメモリ所要量の見積もり」を参照して、ハードディスクの容量を見積もってください。

導入時に、システムファイルの設定が必要です。設定方法については、「5.8　システムファイルの設定」を参照してください。

(2)　システム稼働中を指定する場合の注意事項

日立プログラムプロダクトは、システムの稼働中には組み込めません。システム稼働中の組み込みを指定された場合、システム起動時に組み込まれます。

(3)　システム停止時を指定する場合の注意事項

組み込みの際、組み込むパッケージと同じ容量のハードディスクを余分に使います。導入時に「5.2　ハードディスク所要量およびメモリ所要量の見積もり」を参照して、ハードディスクの容量を見積もってください。

導入時に、システムファイルの設定が必要です。設定方法については、「5.8　システムファイルの設定」を参照してください。

組み込み結果は、次回のシステム起動時に、配布管理システムに送信されます。

2.4.2　組み込むパッケージの選択（ユーザ選択組み込み）

配布管理システムからのパッケージ配布時に、自動組み込みでなく、配布先システムから組み込むパッケージを選択する（ユーザ選択組み込み）よう設定できます。

ユーザ選択組み込みの流れを図2-2に示します。

図2‒2　ユーザ選択組み込みの流れ

配布先システムからパッケージを選択して組み込むには、次のコマンドを実行します。

rdsinsset -lコマンドで、配布されたパッケージの一覧を確認

rdsinsset -xコマンドで、自UNIXマシンにパッケージを組み込み

配布管理システムで指定された組み込み期限を過ぎているパッケージは、配布先システムには組み込めません。

2.4.3　組み込み失敗時のリカバリ

パッケージの組み込みが失敗すると、配布したパッケージ（新バージョン）とすでに組み込まれているパッケージ（旧バージョン）の両方が使えなくなります。このようなときは、リカバリ機能を使うと旧バージョンのパッケージを回復（リカバリ）できます。

(1)　リカバリ機能の概要

リカバリ機能を使用するには、パッケージング時に、リカバリするかどうかを指定します。また、リカバリが失敗または実行されないときに、バックアップを保存するかどうかを指定します。

リカバリを指定したパッケージが配布されると、配布先システムでは、パッケージを組み込む前に旧バージョンのバックアップを取得します。組み込みに失敗またはユーザ組み込み後処理に失敗した場合は、バックアップを使って旧バージョンをリカバリします。旧バージョンへのリカバリが成功すると、バックアップは削除されます。また、リカバリが実行されなかった（組み込みが正常終了した）ときも、バックアップは削除されます。

(2)　配布先システムでの準備

リカバリ機能を使う場合、配布先システムでは、バックアップ用のディレクトリを作成しておく必要があります。作成方法については、「5.9　バックアップ用のディレクトリの作成」を参照してください。

リカバリ機能を使う配布先システムでは、バックアップ取得時に旧バージョンのサイズ分のディスク容量が必要になります。バックアップ取得に必要な容量を見積もり、リカバリ機能が使えるかどうかを確認してください。リカバリ機能を使うときのディスク容量の見積もり方法については、「5.2　ハードディスク所要量およびメモリ所要量の見積もり」を参照してください。

(3)　任意のバックアップの取得

通常は上書きされるファイルのバックアップが取得されますが、パッケージがユーザデータおよびユーザプログラムの場合は任意のバックアップを取得できます。任意のバックアップを取得するには、バックアップを取得したいファイルやディレクトリを記述したバックアップリストを作成し、パッケージング時に指定します。バックアップリストを指定したパッケージが組み込まれたあと、次のバージョンの配布でリカバリ機能を使ったときに、バックアップリストの指定に従ってバックアップが取得されます。バックアップリストの作成については、「6.2.1　バックアップの取得」を参照してください。

(4)　リカバリ機能の制限

次に示す障害が起こった場合、バックアップは取得されますが、リカバリは実行されません。

日立プログラムプロダクトの組み込みは成功したが、セットアップでエラーになった

ユーザ組み込み後処理で、監視時間内に組み込みが終了しなかった

この場合、取得されたバックアップを保存しておけばリカバリを再試行できます。リカバリが失敗したときでも、バックアップを保存しておけばリカバリを再試行できます。リカバリの再試行は、配布管理システムおよび配布先システムの両方から指示できます。リカバリの再試行については、「9.2.1(3)　リカバリ機能の障害」を参照してください。

なお、日立プログラムプロダクトには、属性によってリカバリ機能を使えないものがあります。リカバリを指定できない日立プログラムプロダクトにリカバリを指定しても、リカバリは実行されません。また、他社ソフトウェアの場合、HP-UX版のソフトウェア以外は、リカバリ機能を使用できません。

2.4.4　組み込み結果の確認

配布先システムでは、自システムに組み込まれたパッケージを基本機能のrdsrsclstコマンドで確認できます。ほかに、システム起動時組み込みまたはシステム停止時組み込みが未実行のパッケージも確認できます。ただし、自システムに組み込まれた他社ソフトウェアおよびOSパッチのパッケージは、rdsrsclstコマンドでは確認できません。他社ソフトウェアおよびOSパッチのパッケージを表示するには、各OSが提供しているコマンドを使用してください。

配布先システムでは、組み込まれたユーザデータおよびユーザプログラムの組み込み情報をUAP組み込み管理ファイルで管理しています。組み込み情報が増加してディスク容量を圧迫する場合は、不要な組み込み情報を基本機能のrdslistdelコマンドで削除してください。

2.4.5　組み込み結果の通知

組み込み結果は、配布管理システムに通知されます。

プログラムプロダクトの場合は、次のときにも配布管理システムへ通知されます。

初めてプログラムプロダクトを組み込んだとき

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentは初めてプログラムプロダクトを組み込んだとき、パッケージの配布結果のほかに、組み込み済みのパッケージでセットアップが実行されたパッケージの結果も配布管理システムに通知します。この情報は、配布管理システムの資源状態ファイルおよび実行管理ファイルに記録されます。

実行管理ファイルに記録された情報は、結果が正常であっても自動的に削除されません。セットアップの結果が正常であることを確認したら、この情報を削除してください。

組み込み済みのパッケージにセットアップエラーが発生したとき

配布先システムにプログラムプロダクトが配布されると、まずインストール処理が実行され、完了後にセットアップが実行されます。

その際、配布したパッケージが組み込み済みのパッケージと不整合であるなどの理由で、組み込み済みのパッケージがセットアップエラーとなることがあります。この場合、パッケージの配布結果のほかに、組み込み済みのパッケージでエラーとなったパッケージの状態も配布管理システムに通知されます。この情報は、配布管理システムの資源状態ファイルおよび実行管理ファイルに記録されます。

このときは、配布したパッケージに誤りがないか確認してください。

2.4.6　パッケージ組み込み時のファイル属性

(1)　UNIXから登録したパッケージを配布した場合

パッケージ組み込み時のファイル属性（ファイルモード、所有者、グループ）に、資源登録システム上でのファイル属性が引き継がれます。

(2)　Windowsから登録したパッケージを配布した場合

登録時の[ファイル属性]パネルの選択などにより、パッケージ組み込み時のファイル属性（ファイルモード、所有者、グループ）が決まります。

(a)　登録時の[ファイル属性]パネルの選択で「インストール先のアクセス権/所有者と同じ」を選択し、かつ配布先システム上にファイル属性有効化ファイルを作成済みの場合

パッケージ組み込み時のファイル属性に、インストール先と同じ属性を適用します。インストール先の既存ファイルへの上書きの場合、ファイル属性を変更しません。新規ファイルの組み込みの場合、上位ディレクトリの属性を引き継ぎます。

ファイル属性有効化ファイルは、次の方法で作成してください。

OSがHP-UX以外の場合：

touch /NETMRDS/rdsprm/.EnableFileProperties

OSがHP-UXの場合：

touch /var/opt/NETMDMW/rdsprm/.EnableFileProperties

(b)　(a)に該当しない場合

パッケージ組み込み時のファイル属性に、一律以下が適用されます。

ファイルモード：700

所有者：root

グループ：sys

配布先システムのOSがAIX、Linuxの場合で、グループ「sys」の定義が存在しない場合、以下のグループが適用されます。

system（AIXの場合）

root（Linuxの場合）

2.4.7　パッケージ組み込み時の注意事項

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentを配布先として使用する場合の注意事項については、「2.3.2　パッケージ配布時の注意事項」を参照してください。

2.5　OSパッチの配布

JP1/IT Desktop Management 2では、OSの問題点を解決するために必要なOSパッチをパッケージングし、配布先システムに配布できます。そのため、配布管理システムで管理している配布先システムのOSの問題点を一度に修正できます。一度にOSを修正することで、配布先システムで個別にOSパッチを適用する手間が省けます。

この節では、配布先システムにOSパッチを配布するために、知っておく必要があることを説明します。

2.5.1　配布できるOSパッチの形式

JP1/IT Desktop Management 2で配布できるOSパッチのファイル形式を表2-6に示します。

表2‒6　配布できるOSパッチのファイル形式

OS

ファイル形式

fileコマンド実行時の出力例

HP-UX

txt

shar file

depot

tar file

Solaris

zip

jar

ZIP archive

AIX

bff

backup/restore format file

Linux

rpm

RPM xxx※

注※

xxxには、OSパッチの詳細情報が出力されます。

なお、次に示すOSパッチは配布できません。

OSの動作モードの一つである、シングルユーザモードでのインストールが前提のOSパッチ

インストールする際に応答が必要なOSパッチ

表2-6で示したファイル形式以外のOSパッチ

2.5.2　OSパッチの配布の流れ

JP1/IT Desktop Management 2でOSパッチを配布する場合の、OSパッチのパッケージングから、配布先システムへの配布までの流れを次に示します。

OSパッチを資源登録システムから配布管理システムに登録する

資源登録システムでOSパッチのパッケージを作成し、配布管理システムに登録してください。

配布管理システムへの登録方法については、「2.2　ソフトウェアの登録（パッケージング）」を参照してください。OSパッチをパッケージングする場合、資源登録システムでのrdscmコマンドの実行や登録ファイルの属性の指定に注意してください。資源登録システムでの注意事項については、「2.5.3　資源登録システムでの設定時の注意事項」を参照してください。

OSパッチの配布指令を配布管理システムから実行する

配布先システムにOSパッチが配布されます。

OSパッチを配布する場合、OSパッチの上書きインストールの設定に注意してください。配布管理システムでの注事事項については、「2.5.4　配布管理システムでの設定時の注意事項」を参照してください。

また、OSパッチを配布先システムにインストールする場合に必要な設定、およびインストールコマンドの動作については、「2.5.5　配布先システムで必要な設定および組み込み時に必要な確認」を参照してください。

OSパッチを配布した場合、次に示すログファイルが作成され、OSパッチのインストールコマンド実行時に標準で出力されるメッセージ、およびエラーメッセージが出力されます。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/OSPATCH.LOGF

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/rdsprm/OSPATCH.LOGF

OSパッチのインストールコマンドのリターンコードは、次のファイルに出力されます。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/MAIN.LOGF

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/rdsprm/MAIN.LOGF

配布先システムに配布されたOSパッチのインストール状況を確認する

OSパッチが配布先システムにインストールされたかどうかを、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerから確認してください。

配布先システムに配布されたOSパッチのインストール状況は、次に示す方法で確認します。

Windows版JP1/IT Desktop Management 2 - Managerから確認する場合

「ソフトウェア情報の取得」ジョブを実行します。このジョブを実行して、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentで使用する資源名と、OSにインストールしたOSパッチ名の両方が取得されるとき、OSパッチは次のように表示されます。

リモートインストールマネージャ：未定データ

2.5.3　資源登録システムでの設定時の注意事項

資源登録システムからOSパッチを配布管理システムに登録する際、次の点に注意してください。

資源登録時に実行するrdscmコマンドの-tオプションは指定しないでください。

ソフトウェアの情報を記述する登録ファイルには、次の属性は指定しないでください。

Generator

InstallDirectory

OwnerofInstallDirectory

GroupofInstallDirectory

ModeofInstallDirectory

Recover

BackupDataKeep

UAPBackupList

登録ファイルの作成方法については、「2.2.3　パッケージング時に指定するファイルの作成」を参照してください。

2.5.4　配布管理システムでの設定時の注意事項

配布管理システムでOSパッチの配布指令を設定する際、次の点に注意してください。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerの配布管理システムにOSパッチを登録した場合、パッケージの属性を変更できないときがあります。また、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerの［インストール条件の変更］ダイアログボックスの［システム条件］パネルで指定できる「同じパッケージがあったら上書き」のチェックボックスも有効になりません。

2.5.5　配布先システムで必要な設定および組み込み時に必要な確認

OSパッチの組み込み前、配布時に配布先システムで必要な設定、および組み込み時に配布先システムで必要となる確認事項について説明します。

(1)　OSパッチを組み込む前に配布先システムで必要な設定

JP1/IT Desktop Management 2 - Agent起動時のPATH環境変数に、表2-7に示すOSパッチのインストールコマンド、およびインストールコマンドで使用するオプションが格納されたフォルダを指定してください。

表2‒7　OSパッチのインストールコマンドおよび使用するオプション

OS

OSパッチの

インストール

コマンド

使用するオプション

HP-UX

swinstall

-s、-x autoreboot=false、

-x patch_match_target=true

Solaris

patchadd

使用しない

AIX

installp

-a、-c、-d、-g、-q、-v、-N、-X

Linux

rpm

-h、-i、-v

OSパッチのインストールコマンドの最大監視時間を指定してください。OSパッチのインストールコマンドの最大監視時間は、設定ファイルの「ユーザ組み込み処理またはPPインストール後処理監視時間（APWatchTimer）」で指定した値です。インストールコマンドの処理がこの値を超えた場合、配布指令はエラーとなります。

注意事項

組み込み済みのOSパッチの組み込み状態によって、配布されたOSパッチが組み込まれない場合があります。同じOSパッチがすでに組み込まれている場合の組み込みの可否を表2-8に示します。

表2‒8　同じOSパッチがすでに組み込まれている場合の組み込みの可否

組み込み状態

配布指示の種類

通常配布

強制配布

手動で組み込まれている

○

−

JP1/IT Desktop Management 2から組み込まれている

−

−

組み込まれていない

◎

◎

（凡例）

○：配布指令は正常終了するが、組み込まれない。

−：配布指令はエラーとなり、組み込まれない。

◎：配布指令は正常終了し、組み込まれる。

(2)　OSパッチの配布時に配布先システムで必要な設定

自システムでの組み込み待ち、または組み込み済みのOSパッチのパッケージを表示する場合、rdsrsclstコマンドのuオプションを指定して、コマンドを実行してください。

(3)　OSパッチの組み込み時に配布先システムで必要となる確認事項

OSパッチのインストールコマンドが正常終了した場合、終了コードは「0」となります。終了コードから、インストールコマンドが正常終了したかどうかを確認してください。

3　ファイルの収集

ファイル収集は、配布済みパッケージや処理結果など、配布先システムにあるファイルを配布管理システムに収集する機能です。収集するファイルは、収集前・収集後とも2ギガバイトを超えないようにしてください。

この章では、ファイルの収集に関して説明します。

3.1　ファイルの収集の概要

ファイル収集によって収集できるファイルは、ユーザデータおよびユーザプログラムです。収集するファイルは、収集前・収集後とも2ギガバイトを超えないようにしてください。また、ファイルを収集できる配布管理システムはJP1/IT Desktop Management 2 - Managerです。

ファイルの収集方法には、次のようなバリエーションがあります。

3.1.1　収集タイミングを指定した収集

ファイル収集は、通常、配布先システムが収集指令を受け取った時点で実行されますが、配布先システムでそのファイルが使用中の場合、収集は失敗します。ファイル収集時に収集タイミングを指定すると、システム停止時または次回のシステム起動時に収集を実行でき、配布先システムでのファイルの使用状態に影響されないでファイルを収集できます。収集タイミングを指定したファイル収集の実行結果は、配布管理システムから新たな指令を実行したときに送信されます。

3.1.2　ファイル収集前後にUAPを起動する収集

ファイル収集の実行前と実行後に、ユーザ固有の処理をするプログラムを起動させることができます。このユーザ固有の処理をユーザ収集処理といいます。ユーザ収集処理には、次のような内容を作成しておくと便利です。

複数のファイルを連結して収集資源を作成する。

履歴を取得する。

ユーザ収集処理の作成方法については、「3.2　収集時に実行させるUAPの作成」を参照してください。

3.2　収集時に実行させるUAPの作成

ファイル収集の前後に起動される処理をユーザ収集処理といいます。ユーザ収集処理はさらに、収集前に実行されるユーザ収集前処理と、収集後に実行されるユーザ収集後処理とに分けられます。

ユーザ収集処理の設定手順、ユーザ収集処理の作成時の注意事項および作成例を次に示します。

●ユーザ収集処理の設定手順

ユーザ収集処理は次の手順で設定します。

ユーザ収集処理のプログラムを作成する

ユーザ収集処理のプログラムは、処理終了後に次のリターンコードを返すよう作成してください。

正常終了：0

異常終了：0以外

配布管理システムでユーザ収集処理を設定する

配布管理システムで収集指令を作成する際、「エージェントでの外部プログラム起動」の次の項目にユーザ収集処理を設定してください。

収集直前：ユーザ収集前処理のパス名

収集直後：ユーザ収集後処理のパス名

ユーザ収集処理は、絶対パス名で指定します。

●ユーザ収集処理の作成時の注意事項

ユーザ収集処理を作成するディレクトリはユーザ任意です。絶対パス名で指定したとき、63文字以内で指定できるようにしてください。

ユーザ収集処理で標準出力、または標準エラー出力に出力した内容は、次の場所に格納されます。コンソールなどに出力したい場合は、ユーザ収集処理で制御してください。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/CF.LOGF

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/rdsprm/CF.LOGF

ユーザ収集処理には実行権限を与えておいてください。

ユーザ収集処理の実行時、標準入力は/dev/nullに割り当てます。そのため、標準入力からのデータ入力をする処理をユーザ収集処理に入れないでください。

ユーザ収集処理の起動時に入力要求などはありません。

●ユーザ収集処理の作成例

次の場合を例に、ユーザ収集処理の作成例を示します。

ユーザ収集前処理（/local/usr/etc/cat_files）

複数のファイルを連結して一つの収集資源ファイル（/tmp/DataFile）を作成する

ユーザ収集後処理（/local/usr/etc/logprint）

ユーザ収集前処理で作成した収集資源ファイル（/tmp/DataFile）を削除し、ファイル収集完了の履歴をログファイルに取得する

ユーザ収集前処理の内容

DATADIR=/local/usr/data
/bin/cat $DATADIR/DataFile_1 ¥
         $DATADIR/DataFile_2 ¥
         $DATADIR/DataFile_3 > /tmp/DataFile
exit $?

ユーザ収集後処理の内容

/bin/rm /tmp/DataFile
DATE= '/bin/date'
/bin/echo "収集完了($DATE)" >> /local/usr/data/CF_LOG
exit 0

3.3　ファイルの収集指令の実行

ファイル収集は、配布管理システムからの収集指令で実行されます。配布先システムは、自システムあての収集指令を受け取ると、指定されたファイルを収集して配布管理システムに送信します。配布管理システムに送信されたファイルは、収集格納庫に格納されます。

3.4　ファイル収集時の注意事項

ファイル収集で使うユーザ収集処理を配布する場合は、ファイル収集をする前に、配布先システムに正常に組み込まれていることを確認してください。

動作環境設定用ファイルに「PROHIBITPATH=NO」を設定していない場合、次のファイルおよびディレクトリは収集できません。

/bin、/dev、/ofis、/usr、/2050、/3050の各ディレクトリおよびこれらのディレクトリ下のファイルおよびディレクトリ

/（ルートディレクトリ）

/etcディレクトリおよび/etc下のディレクトリ

通常ファイルおよびディレクトリ以外のファイル（デバイスファイルなど）

ファイル収集では、配布先システムのホスト名を使って処理しています。ファイル収集中に配布先システムのホスト名を変更しないでください。

ファイル収集では、配布管理システムを区別するために上位システムのホスト名を使っています。そのため、収集庫にファイルが保管されているときは、上位システムのホスト名称や内容を変更しないでください。また、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの設定ファイルの内容も変更しないでください。収集庫にファイルが保管されているときに変更すると、収集庫のファイルを配布管理システムに送信できなくなることがあります。

エンドWSからクライアントWSに変更する場合、変更する前に収集庫のファイルを削除してください。収集庫のファイルを削除するには、収集庫のファイルを配布管理システムに送信するか、またはrdscfclrコマンドで収集庫を初期化します。

ファイル収集対象に、所有者・グループがOSに未定義のファイルやディレクトリが含まれていると、ファイル収集が失敗します。

収集対象のファイルが更新中のタイミングで収集を行うと、収集指令が成功してもアンアーカイブ時にエラーが発生する場合があるため、更新中を避けて収集を実行してください。更新中を避けるのが難しい場合は、前処理プログラムで収集対象ファイルを別のディレクトリへコピーし、コピーしたファイルを収集対象としてください。

4　配布管理システムによる配布先システムの管理

配布管理システムでは、配布先システムから報告される情報を基に、配布先システムの構成や動作状態を管理できます。また、配布・収集の効率を上げるために、配布先システムをグルーピングして管理できます。

この章では、配布管理システムが配布先システムを管理するにあたって、配布先システムで必要な設定について説明します。

4.1　配布先の管理の概要

JP1/IT Desktop Management 2の配布管理システムは、次のように配布先システムを管理します。

システム構成の管理

配布先システムの構成を配布管理システムに自動通知させることで、システム構成を管理できるようにします。配布管理システムと配布先システムの両方で設定が必要です。

インベントリの管理

インベントリとは、配布先システムでのハードウェア状況やインストールされているソフトウェアの種類など、配布先システムの管理に必要な情報です。指令を実行して、配布先システムから取得します。

インベントリの管理では、配布管理システムが配布先システムのハードディスクの情報、ソフトウェアのインストール状態を収集します。

一部のインベントリ情報は、配布先システムで情報が更新されたタイミング、または新しい配布先システムが追加されたタイミングで、配布管理システムへ情報を通知させることができます。

配布先のグループ化

パッケージの配布や収集を円滑に実行するために、配布先システムをグルーピングできます。グルーピングの単位には、グループidと配布先グループの2種類があります。

配布先の管理の概要を図4-1に示します。

図4‒1　配布先の管理の概要

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentでは、手動または自動で自システムの情報を配布管理システムに通知します。

4.2　システム構成の管理

配布管理システムは、配布先システムからのシステム構成情報の通知によって、システム構成を把握できます。システム構成情報には、自システムのホスト名（/etc/hostnameに設定されている値）や、それに対応したIPアドレスなどが格納されています。これによって、ネットワークが拡大しても、クライアントの追加・変更、およびそれに伴う定義変更が容易になり、配布管理システムでのネットワーク保守の負担を軽減できます。

4.2.1　システム構成情報からのクライアントシステムの削除

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentをシステム構成情報から削除すると、上位システムにシステムの削除を自動的に知らせることができます。システム構成情報からのシステムの削除は基本機能のrdssys -uコマンドで実行します。JP1/IT Desktop Management 2 - Agentのrdssys -uコマンドについては、「8.　コマンドの操作（基本機能・組み込み支援機能）」を参照してください。

rdssys -uコマンドを実行すると、実行したシステム内のシステム構成情報だけが更新されます。システム削除後に設定内容を変更すると、配布先システムは定義内容の変更を配布管理システムに通知します。

ただし、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのセットアップの［リモートインストールマネージャを使用した配布のセットアップ］画面の［システム構成関連］パネルで、［システム構成の変更を同期させる］のチェックボックスをオンにすることで、下位システムの削除をシステム構成情報に自動的に反映できます。

4.3　インベントリの管理

システム情報をインベントリとして管理できます。また、配布先システムでインベントリが更新されたタイミングで、その情報を配布管理システムに通知させることもできます。この節では、インベントリの管理方法と、配布管理システムへ更新されたインベントリを通知する機能について説明します。

4.3.1　システム情報の管理

(1)　システム情報とは

配布管理システムから指令を実行することで、配布先システムのハードウェアの情報（ホスト名、IPアドレス、ディスク容量、メモリ容量の状況など）を収集して管理できます。この情報をシステム情報といいます。

配布管理システムでは、配布先システムのシステム情報を把握することで、パッケージ配布による配布先システムでのメモリ不足などの不具合を事前に避けることができます。システム構成情報がホスト名、IPアドレス、WSタイプ、接続方法など、ネットワーク構成に関する情報を管理するのに対し、システム情報はホスト名、IPアドレス、ディスク容量、メモリ容量の状況など、配布先システムのハードウェアの情報を格納します。

システム情報の収集方法および参照方法については、配布管理システムのマニュアルを参照してください。

なお、システム情報は、配布先システムで情報が更新されたタイミング、または新しい配布先システムが追加されたタイミングで、配布管理システムへ情報を通知させることができます。

(2)　システム情報の収集方法

システム情報は、次に示すどの手段で収集しても、収集時には全情報が収集されます。

システム情報の取得を行う指令の実行

更新されたインベントリ情報の自動通知

(3)　"パスワードを更新してからの経過日数"を通知するユーザの設定

"パスワードを更新してからの経過日数"について、通知するユーザを限定することができます。通知するユーザは、次のファイルで設定します。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/.userlist

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/rdsprm/.userlist

記述例を次に示します。

# example
user1
user2

次の規則に従って作成してください。

1カラム目に「#」を記述した場合は、その行をコメントとみなします。

1エントリごとに［Enter］で区切り、1行に1エントリとしてください。

1カラム目から記述し、あとには空白またはタブを指定しないでください。

「*」だけを記述した行がある場合は、すべてのユーザの情報を通知します。

ただし、次のユーザについての情報は通知しません。

shadowパスワードファイルにパスワード最終変更日に関する情報がないユーザ

また、該当する設定ファイルが存在しない場合、どのユーザの情報も通知しません。

4.3.2　配布先システムからのインベントリ情報の通知

インベントリ情報を取得するには、配布管理システムからインベントリ情報を取得するためのジョブを実行する必要があります。しかし、大規模システムでは、ジョブの実行によってネットワークに負荷が掛かり過ぎてしまうデメリットがあります。

このような配布管理システム主導のインベントリ情報の取得に代わって、配布先システムのインベントリ情報が変更されたなどのタイミングで配布管理システムへ通知できる機能があります。配布先システム主導のインベントリ情報の通知では、必要なタイミングで必要な配布先システムからだけ情報を取得できるため、ネットワークの負荷を軽減できます。

配布先システム主導のインベントリ情報の通知方法には、次の2種類があります。

更新されたインベントリ情報の自動通知

配布先システムのインベントリ情報が更新された場合、配布管理システムとの接続時に自動的に通知できます。

システム構成の自動登録時の通知

JP1/IT Desktop Management 2システムへ新しい配布先システムを追加した場合、システム構成の自動登録時に通知できます。

なお、インベントリ情報は、上位システムへ指令の有無を確認するタイミングで通知しています。インベントリ情報を自動的に通知するには、指令を定期的に確認するよう設定する必要があります。設定方法については、次に示す項の「(2)　説明」にある、WatchTimeofOrdersの説明を参照してください。

エンドWSの場合

「5.4.2　エンドWSの設定ファイルの文法」

クライアントWSの場合

「5.4.3　クライアントWSの設定ファイルの文法」

(1)　更新されたインベントリ情報の自動通知

ソフトウェアの新規インストールやパッチの適用など、特定のインベントリ情報を更新した場合に、ジョブの実行やポーリングによって配布管理システムと接続するタイミングで、インベントリ情報を自動的に配布管理システムへ通知できます。

(a)　通知されるインベントリ情報

この機能では、OSバージョンや適用済みパッチなど、セキュリティ管理に利用できるインベントリ情報を監視します。

監視しているインベントリ情報が更新された場合、更新されたインベントリ情報を含むシステム情報やソフトウェア情報などが通知されます。

更新を監視するインベントリ情報と、通知されるインベントリ情報の対応を表4-1に示します。

表4‒1　更新を監視するインベントリ情報と、通知されるインベントリ情報の対応

更新を監視するインベントリ情報

通知されるインベントリ情報

ホスト名

システム情報

他社ソフトウェア情報

JP1/IT Desktop Management 2システムで配布したソフトウェア

日立プログラムプロダクト

適用済みパッチ

MACアドレス

IPアドレス

OSバージョン

システム情報

クライアントバージョン

日立プログラムプロダクト

他社ソフトウェア情報

日立プログラムプロダクト

適用済みパッチ

適用済みパッチ

また、次に示すタイミングでも、配布管理システムへインベントリ情報を通知します。更新を監視する事象と、通知されるインベントリ情報の対応を表4-2に示します。

表4‒2　更新を監視する事象と、通知されるインベントリ情報の対応

更新を監視する事象

通知されるインベントリ情報

配布先システムを新規インストールしたとき

システム情報

他社ソフトウェア情報

JP1/IT Desktop Management 2システムで配布したソフトウェア

日立プログラムプロダクト

適用済みパッチ

接続先の上位システムを変更したとき

上位システムがホスト識別子を使用しない運用から使用する運用に変更したとき

ソフトウェアを追加または削除したとき

他社ソフトウェア情報

日立プログラムプロダクト

適用済みパッチ

(b)　注意事項

インベントリ情報を自動的に通知する場合の注意事項を次に示します。

インベントリ情報を自動的に通知する場合、配布先システムのインベントリ情報が更新されるたびに情報を通知するので、不定期にサーバやネットワーク環境に負荷が掛かることがあります。サーバやネットワーク環境に負荷を掛けないで運用する必要がある環境では、自動的にインベントリ情報を通知する設定を無効にして、手動でインベントリ情報を取得してください。

インベントリ情報が、配布先システムの設定と異なる配布管理システムに通知された場合、または複数の経路で通知された場合、配布管理システムでインベントリ情報が正しく表示されなくなります。このような場合は、配布管理システム上でインベントリ情報を削除し、次に示すジョブを実行してください。

「システム情報の取得」ジョブ

「ソフトウェア情報の取得」ジョブ（［オプション］パネルの「検索対象ソフトウェア」で、「アプリケーションの追加と削除のソフトウェアを検索」を指定する）

ソフトウェア情報の「インストール日時」は、ソフトウェア情報が取得された日時が通知されます。このため、配布管理システムで「ソフトウェア情報の取得」ジョブが実行されると、ソフトウェアのアップデートや再インストールに関係なく、配布管理システム上の次の情報が更新されます。

新バージョン

新世代番号

旧バージョン

インストール日時

自システムあての指令が上位システムにあるかどうかを定期的に監視する設定を無効にしている場合、配布先システムを起動したときにインベントリ情報が通知されません。配布管理システムからジョブが実行されたときに通知されます。

配布先システムの接続先を、いったんほかの上位システムに切り替えてから元の接続先に戻した場合、ほかの上位システムに接続している間にアンインストールされたソフトウェア情報は、元の接続先に戻したときに通知されないことがあります。

(2)　システム構成の自動登録時の通知

ネットワークへのマシンの追加、配布先システムのインストール、配布先システムの接続先の変更によって、JP1/IT Desktop Management 2システムへ新しい配布先システムが追加されたタイミングで、配布管理システムへインベントリ情報を自動的に通知できます。

(a)　通知されるタイミング

配布管理システムへインベントリ情報が通知されるタイミングを次に示します。

配布先システムを新規インストールしたとき

接続先の上位システムを変更したとき

上位システムがホスト識別子を使用しない運用から使用する運用に変更したとき

(b)　通知されるインベントリ情報

通知されるインベントリ情報を次に示します。

システム情報

他社ソフトウェア情報

(c)　注意事項

システム構成の自動登録時に、インベントリ情報を自動的に通知する場合の注意事項を次に示します。

自システムあての指令が上位システムにあるかどうかを定期的に監視する設定を無効にしている場合、配布先システムを起動したときにインベントリ情報が通知されません。配布管理システムからジョブが実行されたときに通知されます。

4.4　配布先のグループ化

ソフトウェアを配布するとき、配布管理システムが、配布先として数百台の配布先システムを一つ一つ意識するのは効率的とは言えません。JP1/IT Desktop Management 2システムでは、配布先システムを機種や業務ごとにグループに分け、グループ単位にソフトウェアを配布できます。

また、配布先システムを複数のグループに所属させることができるため、図4-2の例のように、部署単位のグループとプロジェクト単位のグループなどを重複して設定できます。

図4‒2　配布先システムのグループ化

4.4.1　グループidとは

グループ化した配布先システムにはグループidという名称（ID）を付け、論理的なグループとして扱います。

グループidは、配布管理システムおよび配布先システムのどちらからでも作成できます。また、配布管理システムが作成したグループidに対して、配布先システム側から自マシンを登録（所属させる操作）できるため、配布管理システムでグループの構成をメンテナンスする必要がありません。

配布管理システムで作成する配布指令のあて先にグループidを指定すると、そのグループidに属する配布先システムへパッケージが配布されます。なお、エンドWS は、配布管理システムからの操作でだけ、グループid へ所属させることができます。

(1)　グループidを指定した配布

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerからグループidあてにパッケージを配布すると、グループidを指定した配布指令が、そのグループidを管理している中継システムの指令保管庫に一時的に保管されます。その後、中継システムから配布先システムにパッケージが配布されます。グループidを指定した指令は、該当するパッケージが保管庫から削除されると無効になり、自動的に削除されます。

指令保管庫に指令が保管されている間は、指令実行後に、そのグループidに配布先システムを追加すると、追加された配布先システムにも中継システムから自動的にパッケージが配布されます。ただし、自動的に指令が実行されるのは、配布先システムの側からそのグループへの登録操作をした場合に限られます。

グループidを指定した配布を図4-3に示します。

図4‒3　グループidを指定した配布

4.4.2　グループidの定義（基本機能）

(1)　グループid定義ファイルの作成

配布先システムからグループidを作成するには、グループid定義ファイルに自システムが属するグループidを定義し、任意の中継システムに登録します。配布管理システムから登録したグループidに定義するときには、このファイルは使えません。

(a)　グループid定義ファイルのファイル名

配布先システムがグループid定義ファイルを上位の中継システムに登録するとき、登録先の中継システムがそのグループidに登録しなければ1階層、登録すれば2階層のグループとなります。

グループid定義ファイルは、表4-3に示すファイル名で作成してください。

表4‒3　グループid定義ファイル作成時のファイル名

グループid定義の登録方法

種別

ファイル名

他中継システムに登録する場合

HP-UX以外

/NETMRDS/rdsprm/DMWIDUPM

HP-UX

/etc/opt/NETMDMW/rdsprm/DMWIDUPM

注※

配布管理システムに直結した中継システムでは、上位中継システムへの登録ができないため、常にこのファイルを使用することになります。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの起動時に、表4-3に示すグループid定義ファイルが作成してあると、その内容に従ってグループidを登録します。このため、導入時にグループid定義ファイルを作成しておけば、再作成されるまで設定した内容が有効になります。グループidが正しく登録されるとグループid定義ファイル名の末尾に「.bak」が付き、登録に失敗すると「.err」が付きます。

(b)　グループid定義ファイルの作成形式

グループid定義ファイルは、テキストエディタで作成します。グループid定義ファイルの記述形式を次に示します。

[LOCAL-ID]
*グループid1
：
*グループidn

[LOCAL-ID]

グループidの定義を開始することを指定します。1カラム目から記述して、[ ]で囲んで指定してください。[LOCAL-ID]のあとには空白またはタブを指定しないでください。

*グループid　〜＜半角英数字＞((1〜8文字))

1カラム目に「*」を記述し、「*」のすぐあとに自UNIXマシンが属するグループidを指定します。「*」とグループidの間には何も入力できません。グループidのあとには、空白またはタブを指定しないでください。

グループidは複数指定できます。

グループid定義ファイルは、次の規則に従って作成してください。

1カラム目に「#」を記述した場合は、その行をコメントとみなします。

再作成したグループid定義ファイルが登録されると、以前のグループid定義ファイルは無効になります。そのため、グループidの定義を変更する場合、追加するグループidだけでなく、定義するグループidをすべて記述してください。

(2)　グループid定義ファイルの登録

グループid定義ファイルを中継システムに登録するには、次の二つの方法があります。

システムを再起動する

システムを再起動して登録した場合、定義したグループidに該当する指令が指令保管庫に保管されていると、その指令が自動的に実行されます。

rdsiddefine -sコマンドを実行する

rdsiddefine -sコマンドで登録した場合は、定義したグループidが中継システムに登録されるだけです。そのため、該当する指令が指令保管庫に保管されていても自動的に実行されません。指令を実行するにはrdsidexecコマンドを実行します。

通信エラーなどでグループid定義ファイルが登録できない場合、グループid定義ファイルはそのまま保管されています。エラーの原因を取り除いて、再実行してください。

グループid定義ファイルの文法誤りによって登録できない場合は、ファイル名は末尾に「.err」が付いた名称に変更されています。グループid定義ファイルの定義を修正して、再実行してください。

登録した内容は次のコマンドで参照できます。

rdsiddefine -ll（自UNIXマシンで定義したグループidを参照）

4.5　上位配布管理システムへの情報の通知

4.5.1　配布・収集結果の報告（基本機能）

配布管理システムでは配布先システムからの報告を受け、パッケージ配布またはファイル収集の実行状況や、配布先システムでの資源状態を管理できます。配布管理システムは配布先のパッケージの状態を資源状態ファイルに格納します。

4.5.2　ユーザ資源の状態の報告

配布先システムでは、自マシンに組み込まれているユーザ資源の状態をユーザ資源状態ファイルに作成し、基本機能のrdsusndコマンドを実行して配布管理システムに送付できます。ユーザ資源の状態は、配布管理システムの資源状態ファイルに反映されます。

これによって次のように、JP1/IT Desktop Management 2で管理していないユーザ固有の情報を配布管理システムに報告できます。

JP1/IT Desktop Management 2を使わないで、配布先システムでローカルに組み込んだパッケージの状態

JP1/IT Desktop Management 2による組み込みと非同期に、ユーザプログラムなどで操作されたパッケージの状態

資源状態ファイルに報告した情報は、配布先システム側でも記録されます。そのため、配布先システム側で組み込んだパッケージと同一名称のパッケージが配布管理システムから配布指示された場合に、パッケージの二重配布を防止できます。

なお、この方法では、日立プログラムプロダクト、他社ソフトウェア、およびOSパッチの組み込み状態は配布管理システムに報告できません。

また、ユーザ資源状態の報告（rdsusndコマンド）は、配布管理システムからのジョブ実行が1回以上成功してからでないと、使用できません。

ユーザ資源状態の報告を図4-4に示します。

図4‒4　ユーザ資源状態の報告

(1)　ユーザ資源状態ファイルの作成規則

ユーザ資源状態ファイルは次の行形式で、テキストエディタなどで作成します。

属性名［Tab］設定値［Enter］

属性名

ユーザ資源状態ファイルで指定する項目を指定します。

設定値

ユーザ資源状態ファイルの項目に対して設定する値を指定します。

ユーザ資源状態ファイルは、次の規則に従って作成してください。

［Tab］の代わりに空白を指定することもできます。

設定値に空白文字を指定する場合は、必ず「"（ダブルクォーテーション）」で囲んでください。

1カラム目に「#」が記述された場合は、その行をコメントとみなします。

ユーザ資源状態ファイルの1行の長さは［Enter］を含めて最大256バイトです。

複数の同一属性名を指定した場合、最後に指定された設定値が有効になり、それまでの設定値は無視します。

(2)　ユーザ資源状態ファイルの文法

(a)　形式

ResourceName　資源名
ResultInformation　｛NORMAL｜ERROR｝
Status　ユーザステータス
〔Version　バージョン/リビジョン〕
〔Generation　世代番号〕
〔Comments　ユーザコメント〕

(b)　説明

ResourceName　資源名　〜＜半角の英大文字、数字、ハイフン、およびアンダーバー＞((1〜44文字))

配布結果を送信するパッケージの名称を指定します。

ResultInformation　〜 ｛NORMAL｜ERROR｝

パッケージの配布結果をエンドステータスに設定します。JP1/IT Desktop Management 2 - Agentで配布したパッケージの配布結果として、配布管理システムに送信する場合に指定します。

NORMAL

エンドステータス（90）を設定します。

ERROR

エンドステータス（9F）を設定します。

Status　ユーザステータス　〜＜半角の16進数＞((2けた))

配布管理システムに通知するパッケージの配布結果を、ユーザステータスとして指定します。ユーザステータスの指定方法については、「付録B　ステータスコード」を参照してください。

Version　バージョン/リビジョン　〜＜半角の英大文字、数字およびスラント＞((1〜6文字))

パッケージのバージョン/リビジョンを指定します。この値を省略すると、000000が仮定されます。

Generation　世代番号　〜＜半角の英大文字、数字＞((4けた))

パッケージの世代番号を指定します。この値を省略すると、0000が仮定されます。

Comments　ユーザコメント　〜 ((1〜50文字（半角の場合）))

パッケージに対するユーザコメントを指定します。この値を省略すると、空白文字が仮定されます。

この値は、配布管理システム上ではインストールパッケージ一覧に表示されます。

4.6　関連製品を使用した動作状態の管理

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの動作状態を管理できる関連製品を次に示します。

JP1/IM - Manager

4.6.1　JP1/IM - Managerを使用した動作状態の管理

JP1/IM - Manager（またはJP1/IM - Console）の自動アクション機能を使うと、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentが通知したイベントに応じた処理（アクション）を自動的に実行できます。

自動アクション機能を使用する場合の設定については、「7.　JP1/IM - Managerを使用したJP1イベントの処理」を参照してください。

第2編　導入・運用編

5　導入時の作業

この章では、JP1/IT Desktop Management 2 - Agent導入時に必要な作業について説明します。

5.1　動作環境の設定手順

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの導入順序と、このマニュアルの記述個所を図5-1に示します。

図5‒1　JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの導入時の作業

5.2　ハードディスク所要量およびメモリ所要量の見積もり

使用するシステムに応じて必要なハードディスクの容量を5.2.1項〜5.2.2項に示します。また、必要なメモリ所要量を「5.2.3　メモリ所要量」に示します。

なお、この節の算出式で使用している記号「↑」は、「↑」に囲まれた式の小数点以下を切り上げることを示します。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentは、ファイルシステム中のスーパユーザ専用領域を使いません。dfコマンドで表示するサイズが、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentで使えるサイズとなります。

5.2.1　配布先システムに必要なハードディスクの容量

配布先システムにパッケージをインストールするときに必要なハードディスクの容量の見積もり方法を示します。

配布先システムにパッケージをインストールするときには、一時的に使用する作業用ディレクトリが必要です。見積もり式のα以外は、作業用ディレクトリのディスク容量を示します。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentでは、次のディレクトリを作業用ディレクトリに使用します。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW

HP-UX以外の場合、/NETMRDSはシンボリックリンクです。そのディレクトリ実体は、Linuxでは/opt/NETMDMW、それ以外のOSでは/opt/NETMRDSになる場合があります。作業用ディレクトリは、ディレクトリ実体が使用されます。

配布先システムを資源登録システムとしても使う場合は、「5.2.2　資源登録システムに必要なハードディスクの容量」に示す容量を加算してください。

また、次の機能を使用する場合は、容量を加算してください。

(1)　基本機能

(a)　システム停止時の組み込みまたはシステム起動時の組み込み

システム停止時にパッケージを組み込む場合、またはシステム起動時にパッケージを組み込む場合は、組み込むパッケージと同サイズ分のディスク容量が必要です。

(b)　組み込み失敗時のリカバリ

リカバリ機能では、バックアップ取得時に旧バージョンのパッケージと同サイズ分のディスク容量が必要です。

日立プログラムプロダクトの場合

他社ソフトウェアの場合

リカバリ機能を使用して、HP-UX版の他社ソフトウェアを配布すると、配布先システムでは、OSの標準インストールコマンドswinstallが-x autorecover_product=trueオプションを付けて実行されます。その際、作成されるファイルのバックアップ分のディスク容量が必要になります。

ユーザデータおよびユーザプログラムの場合（バックアップリストを使わないとき）

ファイル名長の合計の算出例を次に示します。

ユーザデータおよびユーザプログラムの場合（バックアップリストを使うとき）

(c)　ログファイル

基本機能のメッセージログファイル

次のファイルが必要とするディスク容量です。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/MAIN.LOGF

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/rdsprm/MAIN.LOGF

MaxEntryofMessageで設定した上限値を超えると、情報が上書きされます。

日立プログラムプロダクト配布の情報

次のファイルには128キロバイトの容量が必要です。128キロバイトを超えると、ファイルを一度削除し、再作成して情報を出力します。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/PPINS.LOGF

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/rdsprm/PPINS.LOGF

他社ソフトウェア配布の情報

次のファイルには10,240キロバイトの容量が必要です。10,240キロバイトを超えると、既存の情報はバックアップファイルISVSOFT.LOGF.bakに出力され、新しい情報がISVSOFT.LOGFに出力されます。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/ISVSOFT.LOGF

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/rdsprm/ISVSOFT.LOGF

ISVSOFT.LOGFのファイルサイズは、動作環境設定用ファイルで変更することもできます。詳細は、「5.7.2　動作環境設定用ファイルの設定項目」を参照してください。

OSパッチ配布の情報

次のファイルにはOSパッチのアンアーカイブ処理、およびインストールコマンドが出力するメッセージを格納します。どちらのファイルも、OSパッチの配布指令を実行するたびに、前回のメッセージは削除されます。OSパッチの配布指令を複数作成して実行した場合、配布したOSパッチ分のメッセージが格納されます。

HP-UX以外の場合

/NETMRDS/rdsprm/OSPATCH.LOGF

/NETMRDS/rdsprm/UNACV.LOGF

HP-UXの場合

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/OSPATCH.LOGF

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/UNACV.LOGF

ユーザ収集処理の出力情報格納ファイル

次のファイルには20キロバイトの容量が必要です。20キロバイトを超えると、情報が上書きされます。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/CF.LOGF

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/rdsprm/CF.LOGF

(2)　組み込み支援機能

(a)　適用日組み込み待ちパッケージ

適用日組み込み待ち保管ディレクトリ（/opt/NETMDMGF/HOKAN/）下に、適用日組み込み待ちパッケージが必要とするディスク容量です。

(b)　ログファイル

組み込み支援機能ログファイル（/opt/NETMDMGF/GF.LOGF）

このディスク容量を超えると、情報が上書きされます。

組み込み支援機能エラーログ（/opt/NETMDMGF/.dmgflog）

13,380バイトの容量が必要です。13,380バイトを超えると、情報が上書きされます。

5.2.2　資源登録システムに必要なハードディスクの容量

資源登録システムでは、一時的に使用する作業用ディレクトリが必要です。次に、作業用ディレクトリのディスク容量の見積もり式を示します。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentでは、次のディレクトリを作業用ディレクトリに使用します。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW

HP-UX以外の場合、/NETMRDSはシンボリックリンクです。そのディレクトリ実体は、Linuxでは/opt/NETMDMW、それ以外のOSでは/opt/NETMRDSになる場合があります。作業用ディレクトリは、ディレクトリ実体が使用されます。

資源登録システムを中継システム、または配布先システムとしても使う場合は、次に示す容量を加算してください。

配布先システムとしても使う場合→「5.2.1　配布先システムに必要なハードディスクの容量」

また、基本機能で次のファイルを使用する場合は、容量を加算してください。

(1)　登録情報ファイル

ウィンドウを使用した1回の操作で登録するソフトウェアの属性情報を格納するファイルです。

(2)　メッセージログファイル

基本機能のメッセージログファイル

次のファイルが必要とするディスク容量です。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/MAIN.LOGF

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/rdsprm/MAIN.LOGF

MaxEntryofMessageで設定した上限値を超えると、情報が上書きされます。

5.2.3　メモリ所要量

メモリ所要量はリリースノートで確認してください。

5.2.4　作業用ディレクトリの変更手順

配布先システム、または資源登録システムで、一時的に使用する作業用ディレクトリの空き容量が不足した場合、次のどちらかを実行してください。

作業用ディレクトリのパーティションを拡張する。

作業用ディレクトリを変更する。

作業用ディレクトリを変更する場合、次の手順に従ってください。コマンドはスーパユーザで実行してください。

なお、作業用ディレクトリを変更した場合、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentをアンインストールした際に、変更した作業用ディレクトリが削除されません。JP1/IT Desktop Management 2 - Agentをアンインストールする際は、変更した作業用ディレクトリを手動で削除してください。

プロセスを停止させる

HP-UX以外の場合：

クライアントWSのとき

rdsrf -q

/NETMRDS/COM/rdskillsrv

エンドWSのとき

/NETMRDS/COM/rdssnde -q

/NETMRDS/COM/rdskillsrv

HP-UXの場合：

クライアントWSのとき

/opt/NETMDMW/bin/rdsrf -q

/opt/NETMDMW/lbin/rdskillsrv

エンドWSのとき

/opt/NETMDMW/lbin/rdssnde -q

/opt/NETMDMW/lbin/rdskillsrv

作業用ディレクトリを変更する

/home下に十分な空き容量が存在する場合の作業用ディレクトリの設定例を示します。

HP-UX、Linux以外の場合：

/NETMRDSがシンボリックリンクのとき

unlink /NETMRDS

cp -rp /opt/NETMRDS /home

rm -rf /opt/NETMRDS

ln -s /home/NETMRDS /NETMRDS

/NETMRDSがディレクトリ実体のとき

cp -rp /NETMRDS /home

rm -rf /NETMRDS

ln -s /home/NETMRDS /NETMRDS

HP-UXの場合：

cp -rp /var/opt/NETMDMW /home

rm -rf /var/opt/NETMDMW

ln -s /home/NETMDMW /var/opt/NETMDMW

Linuxの場合：

unlink /NETMRDS

cp -rp /opt/NETMDMW /home

rm -rf /opt/NETMDMW

ln -s /home/NETMDMW /NETMRDS

ln -s /home/NETMDMW /opt/NETMDMW

作業用ディレクトリには、次のソケット属性のファイルも存在します。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/SCTSVC/xxx（xxxは可変）

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/SCTSVC/xxx（xxxは可変）

ソケット属性のファイルは移動に失敗する場合があります。移動に失敗したソケット属性のファイルは、プロセス起動時に再作成されるので、失敗時のメッセージは無視してください。

プロセスを起動させる

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/COM/rdsstart

HP-UXの場合：/opt/NETMDMW/lbin/rdsstart

5.3　ネットワーク環境の設定

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentはシステム起動時に自動的に起動するファイル転送サーバを使って、次に示すファイル転送を制御しています。

配布管理システムとエンドWS間のファイル転送

中継システムとクライアントWS間のファイル転送

ファイル転送サーバはエンドWSで動作し、システム起動時に自動的に起動します。

ファイル転送サーバを動作させるためには、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentを使うすべてのUNIXマシンでポート番号の設定が必要です。また、各配布管理システムのファイル転送サーバにポート番号を割り当てる必要があります。ここでは、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの各UNIXマシンで必要な、次に示す動作環境の設定方法について説明します。

ファイル転送サーバの設定およびUNIXマシンの動作環境の設定

ファイアウォールと接続するときの設定

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentに必要なファイルの作成

UNIXマシンの動作環境の設定例については、「5.3.5　ネットワーク環境の設定例」を参照してください。

5.3.1　ポート番号の設定

ポート番号の設定は、使用するワークステーション種別によって異なります。

ポート番号を省略した時のデフォルト値を次に示します。

netmdm：31021

netmdmw：31002

netmdmclt：31001

(1)　エンドWSとして使用する場合

ファイル転送サーバのポート番号は、/etc/servicesファイルに設定します。JP1/IT Desktop Management 2 - Managerと同じポート番号を設定してください。/etc/servicesファイルの記述形式を次に示します。

〔△₀netmdm△₁ポート番号/tcp〕
〔△₀netmdmw△₁ポート番号/tcp〕
〔△₀netmdmclt△₁ポート番号/tcp〕

ポート番号　〜＜符号なし整数＞((5001〜65535))

ポート番号を指定します。ポート番号は、ネットワークシステム内でユニークな番号を指定してください。

netmdmw　ポート番号/tcp

エンドWS内で通信をする場合にポート番号を指定します。

netmdmclt　ポート番号/tcp

上位システムからの起動要求を受信するポート番号を指定します。

配布管理システムとファイアウォールを経由して接続するときは、必ずこの指定をしてください。この指定を省略するとポート番号：31001が仮定されます。

(2)　クライアントWSとして使用する場合

ファイル転送サーバのポート番号は、/etc/servicesファイルに設定します。JP1/IT Desktop Management 2 - Agent（中継システム）（Windows版）と同じポート番号を設定してください。/etc/servicesファイルの記述形式を次に示します。

〔△₀netmdmw△₁ポート番号/tcp〕
〔△₀netmdmclt△₁ポート番号/tcp〕

ポート番号　〜＜符号なし整数＞((5001〜65535))

中継システムのファイル転送サーバのポート番号を指定します。ポート番号は、ネットワークシステム内でユニークな番号を指定してください。

netmdmclt　ポート番号/tcp

上位システムからの起動要求を受信するポート番号を指定します。

中継システムとファイアウォールを経由して接続するときは、必ずこの指定をしてください。この指定を省略すると、ポート番号：31001が仮定されます。

5.3.2　ホスト名の設定

/etc/hostsファイルに、次に示すホスト名を設定します。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agent（配布先システム）の場合

自システムおよび上位システムのホスト名を設定します。DNS環境で使用する場合は、ネームサーバに自システムおよび上位システムのホスト名を登録してください。

ファイアウォール環境で使用する場合は、使用しているファイアウォール環境によって定義が異なりますので注意してください。定義の詳細については、「5.3.4　ファイアウォールを使用する場合の設定」を参照してください。

注意事項

ネームサーバを使用したTCP/IP環境でシステムを構築する場合、ホスト名の別名は、大文字・小文字を変えただけの、同じ名称を指定しないでください。指定できない例を次に示します。

（例）指定できない例（/etc/named.dbでネットワーク情報を定義する場合）

host.hitachi.com     IN A     123.456.0.7
HOSTNAME.hitachi.com IN CNAME host.hitachi.com
HostName.hitachi.com IN CNAME host.hitachi.com

自システムのホスト名またはIPアドレスを変更する場合は、実行中の指令が存在しないことを確認した上で、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentを停止した状態で変更してください。また、配布管理システムの設定で運用キーにホスト名を指定していて、自システムのホスト名（OSの自ホスト名または動作環境設定用ファイルのDMHOSTNAME）を変更した場合、または、運用キーにIPアドレスを指定していて自システムのIPアドレス（OSの自IPアドレスまたは動作環境設定用ファイルのDMIPADDR）を変更した場合には、次のファイルを削除する必要があります。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/.myname

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/rdsprm/.myname

5.3.3　JP1/IT Desktop Management 2用のネットワークインタフェースの設定

同じ配布管理システムに複数のネットワーク接続を定義し、普段とJP1/IT Desktop Management 2使用時とでネットワークを使い分けることができます。この場合、ネットワークインタフェース定義ファイルを定義すれば、JP1/IT Desktop Management 2使用時にネットワーク接続を自動的に切り替えられます。

ネットワークインタフェース定義ファイルには、JP1/IT Desktop Management 2で使用するネットワークインタフェース名を定義します。また、/etc/hostsファイルにも複数ネットワークの定義が必要です。/etc/hostsファイルの定義方法については、「5.3.2　ホスト名の設定」を参照してください。

図5-2に、ネットワークインタフェース定義ファイルの定義方法を示します。

図5‒2　ネットワークインタフェース定義ファイルの定義方法

ネットワークインタフェース定義ファイルのファイル名

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/IFCONFIG

HP-UXの場合：/etc/opt/NETMDMW/rdsprm/IFCONFIG

ネットワークインタフェース定義ファイルの定義規則

netstatコマンドで-iオプションを指定したときに表示されるネットワークインタフェース名を1行ずつ、優先順位の高い順に定義してください。

最大8行定義できます。8行を超えた定義は無効になります。

行頭から改行記号までが1行と解釈されます。1行にネットワークインタフェース名を二つ以上指定すると、二つ目以降は無効です。

行頭に指定したスペースまたはタブ記号は無効です。また、行末に指定したスペースは無効です。

コメントは/* */で囲んでください。ネットワークインタフェース名を定義した行にコメントを記述する場合、ネットワークインタフェース名とコメントの間に空白文字（半角）を1文字以上挿入してください。また、ここにタブ記号は指定できません。

定義ファイルの内容を有効にするには、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentを再起動してください。

ネットワークインタフェース定義ファイルに、複数のネットワークインタフェース名を定義する場合の例を次に示します。

net1              /* Primary */
net2              /* Secondary */
net3              /* Tertiary */
net4              /* Fourth */
net5              /* Fifth */
net6              /* Sixth */
net7              /* Seventh */
net8              /* Eighth */

この例では、優先順位の高い順に、「net1」から「net8」までのネットワークインタフェース名を定義しています。コメントには、各ネットワークインタフェース名の優先順位がわかるように記述しています。

ネットワークインタフェースの選択順序

JP1/IT Desktop Management 2使用時のネットワークは、次の順序に従って選択されます。

JP1/IT Desktop Management 2使用時、最初にネットワークインタフェース定義ファイルの1番目に定義されたネットワークが選択されます。

1番目のネットワークに接続できなかった場合、2番目の定義が選択されます。以降、接続できなかった場合、その次に優先順位が高いネットワークが選択されます。

定義されたすべてのネットワークに接続できなかった場合は、再試行回数の設定によって次のように処理が異なります。再試行回数は、設定ファイルのRetryCountで設定します。

設定ファイルのRetryCount（再試行回数）の値が1の場合

接続失敗となり、JP1/IT Desktop Management 2は起動できません。

設定ファイルのRetryCount（再試行回数）の値が2以上の場合

休止時間（設定ファイルのRetryIntervalで設定）を経て、再び定義ファイルの1番目から最後まで順に接続を試みます。

この処理がRetryCountの指定回数だけ繰り返されます。それでも接続できない場合は接続失敗となり、JP1/IT Desktop Management 2は起動できません。

注意事項

接続失敗が多発するネットワークは、優先順位を下げて定義するか、定義を削除してください。

ネットワークインタフェースの設定を解除する場合は、次のファイルを削除してください。

HP-UX以外の場合

/NETMRDS/rdsprm/IFCONFIG

/NETMRDS/rdsprm/.ifconfig

HP-UXの場合

/etc/opt/NETMDMW/rdsprm/IFCONFIG

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/.ifconfig

ネットワークインタフェース定義ファイルの設定は、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentから設定ファイルの「ManagingHost」に設定した上位システムへ通信を行う場合に、使用するネットワークを使い分ける設定です。指令の実行等の、上位システムからJP1/IT Desktop Management 2 - Agentへの通信で使用するネットワークを定義する設定ではありません。上位システムからJP1/IT Desktop Management 2 - Agentへの通信で使用するネットワークを制御することはできません。

クラスタ環境など、一つのネットワークインタフェースに複数のIPアドレスが割り当てられている環境では、定義されたネットワークインタフェース名から求まる最初のIPアドレスを使用して通信します。最初のIPアドレスが上位システムへ通信不可の場合は通信エラーとなります。その場合は、ネットワークインタフェース定義ファイルの設定を解除してください。

5.3.4　ファイアウォールを使用する場合の設定

JP1/IT Desktop Management 2システムにファイアウォールを使った場合の構成を図5-3に示します。

図5‒3　JP1/IT Desktop Management 2システムにファイアウォールを使った場合の構成

配布管理システムからファイアウォールを経由してパッケージを配布する場合、ファイアウォール内に中継システムを設置すると、ファイアウォールに定義するノード数を減らせます。

ファイアウォールを経由してパッケージを配布する場合の配布管理システムの環境設定については、各配布管理システムのマニュアルを参照してください。

(1)　使用できるファイアウォール

JP1/IT Desktop Management 2システムで使用できる代表的なファイアウォールを表5-1に示します。

表5‒1　JP1/IT Desktop Management 2 - Agentで使用できる代表的なファイアウォール

ファイアウォールの種類

ゲートウェイ環境

/etc/hostsファイルに指定するIPアドレス

アプリケーションゲートウェイ方式ファイアウォール

汎用TCPゲートウェイ（Plug-G/W）

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentで使うサービス名（ポート番号）に対応するアドレスを配布管理システムと中継システムがあるマシンにそれぞれ割り当ててください。

パケットフィルタリング方式ファイアウォール

パケットフィルタリングG/W＋NAT機能※

配布管理システムと中継システムのホスト名定義で指定したグローバルアドレスをローカルホストアドレスに割り当ててください。

注※

NAT（Network Address Translation）機能とは、外部ネットワークから内部ネットワークのアドレスが見えないように、また、内部ネットワークのアドレスが外部に漏れないようにするための機能です。アドレス変換の方式には、次の2種類があります。

固定アドレス割り当て方式

動的アドレス割り当て方式

JP1/IT Desktop Management 2で使用できるのは、「固定アドレス割り当て方式（STATICモード）」だけです。

(2)　JP1/IT Desktop Management 2で使用するポート番号

ファイアウォール環境でJP1/IT Desktop Management 2を使用する場合、ファイアウォールにポート番号を設定する必要があります。

JP1/IT Desktop Management 2で使用するポート番号を表5-2に示します。

表5‒2　JP1/IT Desktop Management 2で使用するポート番号

通信区間

ポート番号

プロトコル

発信側情報

着信側情報

マネージャ/

中継システム間

31001

tcp

マネージャ:Ephemeral※

中継システム:31001

31021

tcp

中継システム:Ephemeral※

マネージャ:31021

中継システム/

クライアント間

31001

tcp

中継システム:Ephemeral※

クライアント:31001

31002

tcp

クライアント:Ephemeral※

中継システム:31002

マネージャ/

クライアント間

31001

tcp

マネージャ:Ephemeral※

クライアント:31001

31021

tcp

クライアント:Ephemeral※

マネージャ:31021

注※

Ephemeralポートは、通常1024〜5000の中からTCP/IPの自動割り当て範囲内の空きポート番号となります。

5.3.5　ネットワーク環境の設定例

JP1/IT Desktop Management 2システムで使用されている各マシンの設定例を構成ごとに分けて示します。

(1)　Windowsの配布管理システムに接続する場合の設定例

Windowsの配布管理システムに接続する場合のシステム構成を図5-4に、環境設定例を図5-5に示します。

図5‒4　Windowsの配布管理システムに接続する場合のシステム構成

図5‒5　Windowsの配布管理システムに接続する場合の設定例

(2)　ファイアウォールを使用する場合の設定例

配布管理システムと中継システムの間にファイアウォールがある場合のシステム構成を図5-6に、環境設定例を図5-7に示します。

図5‒6　ファイアウォールを使用する場合のシステム構成

図5‒7　ファイアウォールを使用する場合の設定例

5.4　設定ファイルの作成

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの動作環境を設定するファイルを設定ファイルといいます。設定ファイルは、基本機能で作成します。ここでは、設定ファイルの作成方法について説明します。

5.4.1　設定ファイルの共通規則

基本機能の設定ファイルに共通する規則を説明します。

(1)　設定ファイルの新規作成

設定ファイルはテキストエディタで作成します。ファイル名を次に示します。

基本機能の設定ファイル名

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/RDSSETFL

HP-UXの場合：/etc/opt/NETMDMW/rdsprm/RDSSETFL

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentは、起動時に設定ファイルが作成してあれば、その内容に従って動作環境を設定します。

動作環境の設定に成功した場合

設定ファイル名が「設定ファイル名.bak」に変更されます。

動作環境の設定に失敗した場合

設定ファイル名が「設定ファイル名.err」に変更されます。

設定ファイルを作成すると、指定した内容は設定ファイルが変更されるまで有効です。設定ファイルの変更方法については「(5)　設定ファイルの変更」を参照してください。

(2)　設定ファイルの記述形式

設定ファイルの記述形式を次に示します。

属性名［Tab］設定値［Enter］

属性名

設定ファイルで設定する項目を指定します。

設定値

設定ファイルの項目に対して、そのUNIXマシンで設定する値を指定します。

設定ファイルに指定する内容は、使用する機能によって異なります。設定ファイルの内容については、5.4.2項から5.4.3項を参照してください。資源登録システムの設定は、各UNIXマシンの設定と併用してください。

(3)　設定ファイルの記述規則

［Tab］の代わりに空白も指定できます。

1カラム目に「#」を記述すると、その行をコメントとみなします。

設定ファイルの1行の長さは［Enter］を含めて最大256バイトです。

複数の同一属性名を指定した場合、最後に指定した設定値が有効になり、それまでの設定値は無視されます。

項目の指定を省略すると、次に示す値が有効になります。

設定ファイルを初めて作成した場合：標準値

設定ファイルの内容を変更した場合：変更前の設定ファイルの指定値

ホスト名の指定内容は、「(4)　ホスト名の指定方法」に従ってください。

［Enter］がWindows改行コードであった場合、正しく設定を行うことができません。

(4)　ホスト名の指定方法

設定ファイルのManagingHostおよび各UNIXマシンのhostnameに指定するホスト名は、/etc/hostsで定義したホスト名を指定してください。別名は指定できません。また、同一ネットワーク内の/etc/hostsのインタネットアドレスとホスト名の定義は同一にしてください。/etc/hostsのホスト名、別名の関係を次に示します。

インタネットアドレス　ホスト名　別名…

インタネットアドレス、ホスト名および別名については、各OSの該当するマニュアルを参照してください。

(5)　設定ファイルの変更

設定ファイルを変更する場合は、次の手順に従ってください。

ManagingHostの値を変更する場合、システム構成情報からの削除（rdssys -uコマンド）を実行する。また、次のファイルを削除する。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/.myname

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/rdsprm/.myname

WorkstationTypeの値を変更する場合は、変更の対象となるシステムあての指令がすべて完了していることを確認してください。

次の順にプロセスを停止させる。

次のコマンドを実行し、結果通知用プロセスを停止する。

クライアントWSの場合：rdsrf -q

エンドWSの場合：/NETMRDS/COM/rdssnde -q（HP-UXの場合は/opt/NETMDMW/lbin/rdssnde -q）

次のコマンドを実行し、常駐プロセスを停止する。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/COM/rdskillsrv

HP-UXの場合：/opt/NETMDMW/lbin/rdskillsrv

設定ファイル名の「.bak」部分を削除して、最初のファイル名に戻す。

システムを再起動するか、次のコマンドを実行してプロセスを起動させる。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/COM/rdsstart

HP-UXの場合：/opt/NETMDMW/lbin/rdsstart

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentのワークステーション種別は、設定ファイルのWorkstationTypeに指定します。ネットワーク構成の変更に伴ってワークステーション種別を変更する場合は、上記に示す手順のほかに、次の作業が必要です。

変更前に、そのシステムあての指令がすべて完了していることを確認する

前提プログラムプロダクトがインストールされているか確認する

設定ファイルのWorkstationTypeのワークステーション種別を変更する。また、ワークステーション種別に応じてほかの設定内容を見直す

(6)　JP1/IT Desktop Management 2 - Agentのデータ移行時の対処

マシンのリプレースなどに伴い、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentのデータを移行する場合は、設定ファイルおよび幾つかのファイルのバックアップが必要です。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentのデータを移行できるのは、移行元のシステムと移行先のシステムが同一OSの場合です。また、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentのバージョンも同一である必要があります。

バックアップが必要なファイルを次に示します。

設定ファイル

収集庫※1

/NETMRDS/rdsprm/NS000000※2（HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW/rdsprm/NS000000）

/NETMRDS/rdsprm/.myname※2（HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW/rdsprm/.myname）

/NETMRDS/.uap/uplistd※2（HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW/.uap/uplistd）

/NETMRDS/rdsprm/.delvadrs※2（HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW/rdsprm/.delvadrs）

/NETMRDS/rdsprm/.delvadrs.ex※2（HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW/rdsprm/.delvadrs.ex）

/NETMRDS/rdsprm/.delvadrs.opt※2（HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW/rdsprm/.delvadrs.opt）

注※1

設定ファイルの内容が次の場合にバックアップが必要です。

・WorkstationTypeに「END」が設定されているとき。

注※2

すでにJP1/IT Desktop Management 2 - Agentが組み込まれているハードディスクをコピーして、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentを組み込む場合など、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentをプレインストールする場合は、組み込み後にこれらのファイルを削除してください。

5.4.2　エンドWSの設定ファイルの文法

ここでは、エンドWSの設定ファイルに指定する内容について説明します。

(1)　形式

ManagingHost　ホスト名
WorkstationType　END
〔WatchTimeofOrders　配布指令の確認の監視時間〕
〔RetryCount　再試行回数〕
〔RetryInterval　再試行の時間間隔〕
〔ServerRetryCount　再試行回数〕
〔ServerRetryInterval　再試行の時間間隔〕
〔DeliveryRetryCount　パッケージ配布およびファイル収集の再試行回数〕
〔DeliveryRetryInterval　パッケージ配布およびファイル収集再試行の時間間隔〕
〔TransferDataSize　｛512｜1024｜2048｜4096｝〕
〔LifeofResource　パッケージの保存日数〕
〔Compress　｛NO｜COMPRESS｜PACK｜COMMON｝〕
〔AutoAction　｛YES｜NO｝〕
〔DetailStatusInf　｛YES｜NO｝〕
〔SystemLogOutputLevel　｛0｜1｜2｜3｝〕
〔MaxEntryofMessage　メッセージログファイルの上限数〕
〔ReceiveWaitTime　ファイル転送の無応答監視時間〕
〔EnableMultiServer　｛YES｜NO｝〕
〔RebootPermission　｛YES｜NO｝〕

(2)　説明

ManagingHost　ホスト名　〜＜半角の英大文字、数字、ハイフン、アンダーバー、およびピリオド＞((1〜64文字))

配布管理システムのアドレスを指定します。配布管理システムがクラスタ環境で稼働している場合は、クラスタソフトで定義する論理IPアドレスに対応するホスト名を指定します。クラスタ環境での運用については、マニュアル「JP1/IT Desktop Management 2 導入・設計ガイド」の、クラスタシステムでの運用についての説明を参照してください。

WorkstationType　END

エンドWSを示す「END」を指定します。

WatchTimeofOrders　配布指令の確認の監視時間　〜＜符号なし整数＞((0〜60))≪5≫（単位：分）

エンドWSから配布管理システムの配布指令を確認するときに、配布指令の有無の確認コマンド（rdsmaコマンド）の実行を監視する時間間隔を、分単位で指定します。

この値を設定した状態でrdsmaコマンドを実行すると、指定した時間間隔で監視します。

0を指定すると、rdsmaコマンドを1回だけ実行して監視します。

RetryCount　再試行回数　〜＜符号なし整数＞((1〜9))≪3≫（単位：回数）

配布管理システムとのアソシエーションまたはコネクションが確立できなかったとき、確立を再試行する回数を指定します。9を指定すると、無限に再試行します。

RetryInterval　再試行の時間間隔　〜＜符号なし整数＞((1〜99))≪1≫（単位：10秒）

配布管理システムとのアソシエーションまたはコネクションの確立ができなかったとき、再試行の時間間隔を10秒単位で指定します。

ServerRetryCount　再試行回数　〜＜符号なし整数＞((1〜9))≪3≫（単位：回数）

ファイル転送サーバとのコネクションが確立できなかったとき、確立を再試行する回数を指定します。9を指定すると、無限に再試行します。

ServerRetryInterval　再試行の時間間隔　〜＜符号なし整数＞((1〜99))≪5≫（単位：秒）

ファイル転送サーバとのコネクションが確立できなかったとき、再試行の時間間隔を1秒単位で指定します。

DeliveryRetryCount　パッケージ配布およびファイル収集の再試行回数　〜＜符号なし整数＞((0〜9))≪0≫（単位：回数）

パッケージ配布（またはファイル収集）中に回線エラーになったとき、パッケージ配布（またはファイル収集）のコマンドを再試行する回数を指定します。0を指定すると再試行しません。

DeliveryRetryInterval　パッケージ配布およびファイル収集再試行の時間間隔　〜＜符号なし整数＞((1〜99))≪3≫（単位：10秒）

パッケージ配布（またはファイル収集）中に回線エラーになったとき、パッケージ配布（またはファイル収集）のコマンドを再試行する時間間隔を10秒単位で指定します。DeliveryRetryCountで0を指定した場合、ここで指定した値は無視されます。

TransferDataSize　〜｛512｜1024｜2048｜4096｝≪1024≫

TCP/IP環境で、配布管理システムとデータの送受信をするときの、バッファサイズを指定します。

バッファサイズは、エンドWSと配布管理システム間のネットワーク環境を考慮して選択してください。

LifeofResource　パッケージの保存日数　〜＜符号なし整数＞((1〜999))≪1≫

パッケージの保存日数を指定します。登録ファイルで満了日付を指定しない場合、保管庫では登録日からここで指定した日数だけパッケージが保存されます。標準値は1日（登録日の翌日まで）です。

Compress　〜｛NO｜COMPRESS｜PACK｜COMMON｝≪NO≫

登録するソフトウェアの圧縮を指定します。

NO

圧縮しません。

COMPRESS

compressコマンドを使って圧縮します。

PACK

packコマンドを使って圧縮します。

COMMON

共用資源を圧縮します。

サイズが3ブロック以下のソフトウェアは、PACKを指定しても効果がありません。圧縮処理でエラーになった場合は、圧縮しないで登録されます。ここで指定した値は、登録ファイルでソフトウェアの圧縮を指定しない場合の省略値になります。

AutoAction　〜｛YES｜NO｝≪NO≫

障害発生時などに、JP1/Baseに対してJP1イベントを通知するかどうかを指定します。

YES

JP1イベントを通知します。

NO

JP1イベントを通知しません。

JP1イベントを使用した自動アクションなどの運用については、「7.　JP1/IM - Managerを使用したJP1イベントの処理」を参照してください。

DetailStatusInf　〜｛YES｜NO｝≪NO≫

配布管理システムに対し、指令の実行状況を詳細に通知するかどうかを指定します。

YES

指令の状況を詳細に通知します。

NO

詳細通知はしません。

「YES」を指定すると、配布管理システム側に指令状態が次のように通知されます。

システムの稼働中に組み込む配布指令を実行したとき、配布先システムへのパッケージの転送が終了した時点で、指令状態のエンドステータスが0x80に変更されます。

一度に複数の配布指令を実行したとき、指令ごとに実行終了が通知されます。

SystemLogOutputLevel　〜｛0｜1｜2｜3｝≪3≫

syslogファイルに出力するメッセージの出力レベルを設定します。

0

出力しません。

1

エラーメッセージおよびシステムエラーメッセージ（メッセージIDの最後の1文字がEまたはSのメッセージ）を出力します。

2

エラーメッセージ、システムエラーメッセージ、および警告メッセージ（メッセージIDの最後の1文字がE、S、またはWのメッセージ）を出力します。

3

syslog出力対象メッセージをすべて出力します。syslog出力対象メッセージは、次のメッセージです。

コマンドのオペランドの指定に誤りがある場合以外のエラー時に出力するメッセージ

JP1/IT Desktop Management 2がバックグラウンドで動作する際、正常時に出力するメッセージ

また、基本機能がsyslogに出力するメッセージの詳細は次のとおりです。

メッセージID

ファシリティ

レベル

KDDMnnnn-E

LOG_USER

LOG_ERR

KDDMnnnn-S

LOG_USER

LOG_CRIT

KDDMnnnn-W

LOG_USER

LOG_WARNING

KDDMnnnn-I

LOG_USER

LOG_INFO

（凡例）

nnnn：メッセージコードとして任意の数字が表示される。

MaxEntryofMessage　メッセージログファイルの上限数　〜＜符号なし整数＞((300〜99999))≪300≫

メッセージログファイルに保管するメッセージ数の上限を指定します。

上限を前より低く設定し直す場合、メッセージログファイルは最新のメッセージから新しい設定値分までで編集されます。残したいメッセージがある場合は、不要なメッセージを削除してください。編集時には、新たに設定値分のメッセージログファイル容量が一時的に必要となります。十分な空き容量があることを確認して設定してください。

ReceiveWaitTime　ファイル転送の無応答監視時間　〜＜符号なし整数＞((0〜2147483647))≪240≫（単位：秒）

ファイル受信時の無応答監視時間を設定します。単位は秒です。

ファイル転送中に、ここで指定した秒数以上サーバからの応答がない場合、通信失敗とみなされます。0を指定した場合は、監視されません。

ここに設定する時間は、配布管理システムの基本機能の設定ファイルで設定する、ファイル転送休止時間（FileTransferSleepTime）より短くならないよう注意してください。ファイル転送休止時間より短い時間を設定すると、ファイル転送の休止時に通信障害が発生します。

EnableMultiServer　〜｛YES｜NO｝≪NO≫

複数の上位システムから実行される指令を受け付けるかどうか指定します。複数の上位システムを持つシステム構成をマルチサーバと呼びます。

YES

マルチサーバで運用する場合に指定します。

この指定によって、指令の実行結果はManagingHostに指定されたホストにではなく、指令をダウンロードしたホストに正しく送られるようになります。ただし、パッケージを選択して組み込む場合はManagingHostに対して実行結果が送信されます。

なお、次の障害が発生すると、回復後も指令が"ERROR"のままになる場合があります。この場合は配布管理システムで指令を再作成し、実行してください。

中継システム（ManagingHostに設定した中継システムを除く）との通信中に通信障害が発生

配布管理システムからのファイル転送が中断

NO

マルチサーバで運用しない場合に指定します。

この設定では、ManagingHost以外のホストから指令をダウンロードした場合であっても、指令実行結果がManagingHostに対して送信される場合があります。

RebootPermission　〜｛YES｜NO｝≪NO≫

配布指示されたパッケージにOSの再起動が指定してあった場合、自動的にOSの再起動を実行するかどうかを指定します。JP1/IT Desktop Management 2 - Agentで、自動的にOSを再起動する場合は、システムファイルでJP1/IT Desktop Management 2 - Agentを自動起動する設定が必要です。システムファイルの設定については、「5.8　システムファイルの設定」を参照してください。

YES

パッケージのインストール後にOSを再起動します。ただし、OSの再起動が指定されていないパッケージの場合は、OSを再起動しません。

NO

OSを再起動しません。

5.4.3　クライアントWSの設定ファイルの文法

ここでは、クライアントWSの設定ファイルに指定する内容について説明します。

(1)　形式

ManagingHost　中継システムのホスト名
WorkstationType　CLIENT
〔WatchTimeofOrders　配布指令の監視時間〕
〔ServerRetryCount　再試行回数〕
〔ServerRetryInterval　再試行の時間間隔〕
〔LifeofResource　パッケージの保存日数〕
〔Compress　｛NO｜COMPRESS｜PACK｜COMMON｝〕
〔AutoAction　｛YES｜NO｝〕
〔DetailStatusInf　｛YES｜NO｝〕
〔SystemLogOutputLevel　｛0｜1｜2｜3｝〕
〔MaxEntryofMessage　メッセージログファイルの上限数〕
〔ReceiveWaitTime　ファイル転送の無応答監視時間〕
〔EnableMultiServer　｛YES｜NO｝〕
〔RebootPermission　｛YES｜NO｝〕

(2)　説明

ManagingHost　中継システムのホスト名　〜＜半角の英大文字、数字、ハイフン、アンダーバー、およびピリオド＞((1〜64文字))

自UNIXマシンが接続する中継システムのホスト名を指定してください。

WorkstationType　CLIENT

クライアントWSを示す「CLIENT」を指定します。

WatchTimeofOrders　配布指令の監視時間　〜＜符号なし整数｜MANUAL＞((0〜1280、MANUAL))≪5≫（単位：分）

rdsrf -aコマンドを実行したときに、自クライアントWSあての配布指令が中継システムにあるかどうかを監視する時間間隔を、分単位で指定します。

MANUAL

指令を監視しません。中継システム経由で指令が来ても自クライアントWSを起動しません。

0

1回だけ指令を監視します。中継システム経由で指令が来たときには、自クライアントWSを起動します。

1〜1280

指定した時間間隔でrdsrf -aコマンドを実行して指令を監視します。中継システム経由で指令が来たときには、自クライアントWSを起動します。

ServerRetryCount　再試行回数　〜＜符号なし整数＞((1〜9))≪3≫（単位：回数）

ファイル転送サーバとのコネクションが確立できなかったとき、確立を再試行する回数を指定します。9を指定すると、無限に再試行します。

ServerRetryInterval　再試行の時間間隔　〜＜符号なし整数＞((1〜99))≪5≫（単位：秒）

ファイル転送サーバとのコネクションが確立できなかったとき、再試行の時間間隔を秒単位で指定します。

LifeofResource　パッケージの保存日数　〜＜符号なし整数＞((1〜999))≪1≫（単位：日数）

パッケージの保存日数を指定します。登録ファイルで満了日付を指定しない場合、保管庫では登録日からここで指定した日数だけパッケージが保存されます。標準値は1日（登録日の翌日まで）です。

Compress　〜｛NO｜COMPRESS｜PACK｜COMMON｝≪NO≫

登録するソフトウェアの圧縮を指定します。

NO

圧縮しません。

COMPRESS

compressコマンドを使って圧縮します。

PACK

packコマンドを使って圧縮します。

COMMON

共用資源を圧縮します。

サイズが3ブロック以下のソフトウェアは、PACKを指定しても効果がありません。圧縮処理でエラーになった場合は、圧縮しないで登録されます。ここで指定した値は、登録ファイルでソフトウェアの圧縮を指定しない場合の省略値になります。

AutoAction　〜｛YES｜NO｝≪NO≫

障害発生時などに、JP1/Baseに対してJP1イベントを通知するかどうかを指定します。

YES

JP1イベントを通知します。

NO

JP1イベントを通知しません。

JP1イベントを使用した自動アクションなどの運用については、「7.　JP1/IM - Managerを使用したJP1イベントの処理」を参照してください。

DetailStatusInf　〜｛YES｜NO｝≪NO≫

配布管理システムに対し、指令の実行状況を詳細に通知するかどうかを指定します。

YES

指令の状況を詳細に通知します。

NO

詳細通知はしません。

「YES」を指定すると、配布管理システム側に指令状態が次のように通知されます。

システムの稼働中に組み込む配布指令を実行したとき、配布先システムへのパッケージの転送が終了した時点で、指令状態のエンドステータスが0x80に変更されます。

一度に複数の配布指令を実行したとき、指令ごとに実行終了が通知されます。

SystemLogOutputLevel　〜｛0｜1｜2｜3｝≪3≫

syslogファイルに出力するメッセージの出力レベルを設定します。

0

出力しません。

1

エラーメッセージおよびシステムエラーメッセージ（メッセージIDの最後の1文字がEまたはSのメッセージ）を出力します。

2

エラーメッセージ、システムエラーメッセージ、および警告メッセージ（メッセージIDの最後の1文字がE、S、またはWのメッセージ）を出力します。

3

syslog出力対象メッセージをすべて出力します。syslog出力対象メッセージは、次のメッセージです。

コマンドのオペランドの指定に誤りがある場合以外のエラー時に出力するメッセージ

JP1/IT Desktop Management 2がバックグラウンドで動作する際、正常時に出力するメッセージ

MaxEntryofMessage　メッセージログファイルの上限数　〜＜符号なし整数＞((300〜99999))≪300≫

メッセージログファイルに保管するメッセージ数の上限を指定します。

上限を前より低く設定し直す場合、メッセージログファイルは最新のメッセージから新しい設定値分までで編集されます。残したいメッセージがある場合は、不要なメッセージを削除してください。編集時には、新たに設定値分のメッセージログファイル容量が一時的に必要となります。十分な空き容量があることを確認して設定してください。

ReceiveWaitTime　ファイル転送の無応答監視時間　〜＜符号なし整数＞((0〜2147483647))≪240≫（単位：秒）

受信時の無応答監視時間を設定します。

ファイル転送中に、ここで指定した秒数以上サーバからの応答がない場合、通信失敗とみなされます。0を指定した場合は、監視されません。

ここに設定する時間は、中継システムの基本機能の設定ファイルで設定する、ファイル転送休止時間（FileTransferSleepTime）より短くならないよう注意してください。ファイル転送休止時間より短い時間を設定すると、ファイル転送の休止時に通信障害が発生します。

EnableMultiServer　〜｛YES｜NO｝≪NO≫

複数の上位システムから実行される指令を受け付けるかどうか指定します。複数の上位システムを持つシステム構成をマルチサーバと呼びます。

YES

マルチサーバで運用する場合に指定します。

この指定によって、指令の実行結果はManagingHostに指定されたホストにではなく、指令をダウンロードしたホストに正しく送られるようになります。ただし、パッケージを選択して組み込む場合はManagingHostに対して実行結果が送信されます。

NO

マルチサーバで運用しない場合に指定します。

この設定では、ManagingHost以外のホストから指令をダウンロードした場合であっても、指令実行結果がManagingHostに対して送信される場合があります。

RebootPermission　〜｛YES｜NO｝≪NO≫

配布指示されたパッケージにOSの再起動が指定してあった場合、自動的にOSの再起動を実行するかどうかを指定します。JP1/IT Desktop Management 2 - Agentで、自動的にOSを再起動する場合は、システムファイルでJP1/IT Desktop Management 2 - Agentを自動起動する設定が必要です。システムファイルの設定については、「5.8　システムファイルの設定」を参照してください。

YES

パッケージのインストール後にOSを再起動します。ただし、OSの再起動が指定されていないパッケージの場合は、OSを再起動しません。

NO

OSを再起動しません。

5.5　組み込み支援機能の設定ファイル（環境設定ファイル）の作成

組み込み支援機能の動作環境を設定するファイルを環境設定ファイルといいます。ここでは、組み込み支援機能の環境設定ファイルの作成方法について説明します。なお、デフォルトの環境で問題がない場合は、環境設定ファイルを作成しなくてもかまいません。

5.5.1　環境設定ファイルのファイル名

組み込み支援機能の環境設定ファイルは、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentが提供しているサンプルファイルをコピーして作成します。サンプルファイルおよび作成する環境設定ファイルの名称は次のとおりです。

サンプルファイル

/NETMDMGF/profile.sample

作成する環境設定ファイル

/NETMDMGF/profile

5.5.2　環境設定ファイルの文法

(1)　形式

〔NETMDMGF_HOKAN=組み込み待ちパッケージ格納ディレクトリ名〕
〔LOGFileDirectory=ログファイル格納ディレクトリ名〕
〔LOGFileRecordMax=ログファイル最大格納レコード数〕
〔SystemLogOutputLevel=｛0｜1｜2｜3｝〕
〔EvntlogLevel=｛0｜1｜2｝〕
〔CommandWait=コマンド排他競合待ち時間〕
〔GF_WatchTimer=｛ON｜OFF｝〕
〔ERR_CONTINUE=｛ON｜OFF｝〕
〔NETMDMGF_UAPGEN=UAP組み込み用ワークディレクトリ名〕
〔NETMDMGF_UPTGEN=適用日組み込み時UAP組み込み用ワークディレクトリ名〕

(2)　説明

NETMDMGF_HOKAN　組み込み待ちパッケージ格納ディレクトリ名〜 ＜64けた以内の半角英数字＞≪/NETMDMGF/HOKAN≫

組み込み待ちのパッケージ（適用日になっていない、または組み込みのタイミングになっていないパッケージ）を一時保管するためのディレクトリの名称を指定します。存在しないディレクトリを指定した場合は、組み込み支援機能を用いた配布を行うことができません。

LOGFileDirectory　ログファイル格納ディレクトリ名〜 ＜64けた以内の半角英数字＞≪/NETMDMGF≫

ログファイル格納ディレクトリの名称を指定します。存在しないディレクトリの名称を指定した場合、ログをファイルに出力することができません。

LOGFileRecordMax　ログファイル最大格納レコード数〜 ＜半角数字＞ ((1〜9999)) ≪100≫

ログファイル最大格納レコード数を指定します。ログファイルを初期化する場合にだけ有効です。

SystemLogOutputLevel　〜 ＜半角数字＞ ｛0｜1｜2｜3｝≪3≫

syslogファイルに出力するメッセージの出力レベルを指定します。ただし、SystemLogOutputLevelとSyslogLevelの両方を指定または省略した場合は、SystemLogOutputLevelの設定値（または省略値）が有効となります。

0

出力しません。

1

起動・停止時、およびエラー発生時にだけ出力します。

2

起動・停止時、およびエラー、警告エラー発生時にだけ出力します。

3

起動・停止時、および処理実行時（正常、異常を含む）にだけ出力します。

また、組み込み支援機能がsyslogに出力するメッセージの詳細は次のとおりです。

メッセージID

ファシリティ

レベル

KDGFnnnn-E

LOG_USER

LOG_ERR

KDGFnnnn-S

LOG_USER

LOG_CRIT

KDGFnnnn-W

LOG_USER

LOG_WARNING

KDGFnnnn-I

LOG_USER

LOG_INFO

（凡例）

nnnn：メッセージコードとして任意の数字が表示される。

EvntlogLevel　〜 ＜半角数字＞ ｛0｜1｜2｝≪0≫

JP1イベントとして出力するメッセージの出力レベルを指定します。

0

出力しません。

1

組み込み開始時、エラー発生時にだけ出力します。

2

起動・終了時、起動UAP起動・終了時、およびエラー発生時に出力します。

CommandWait　コマンド排他競合待ち時間〜 ＜半角数字＞ ((1〜9999)) ≪3600≫

コマンド排他競合待ち時間を指定します（単位：秒）。「9999」を指定すると、待ち時間は無限となります。コマンド排他競合待ち時間は、基本機能の延長で動作するrdsuptコマンドと、ユーザによるrdsuptコマンドの実行の排他制御による待ち時間です。

GF_WatchTimer　〜 ＜半角文字＞ ｛ON｜OFF｝≪ON≫

UAPの実行時間を監視するかどうか指定します。

ON

実行時間を監視します。

ONを指定しているとき、監視時間を超えてもユーザコマンドが終了しない場合は、ユーザコマンドの処理結果を失敗とみなして、ユーザコマンドの終了を待たないで次の処理へと進みます。この時、ユーザコマンドを強制終了することはありません。監視時間は、パッケージング時に指定した「ユーザ組み込み処理監視時間」（初期値は300）の値です。

OFF

実行時間を監視しません。

ERR_CONTINUE　〜 ＜半角文字＞ ｛ON｜OFF｝≪ON≫

rdsuptコマンドでエラーが発生したとき、処理を終了するかどうか指定します。

ON

エラーが発生しても処理を続行します。

OFF

エラーが発生したところで処理を終了します。

OFFを指定しているとき、rdsuptの組み込み処理中にエラーが発生すると、次のパッケージの組み込みは実行されないので注意してください。

NETMDMGF_UAPGEN　UAP組み込み用ワークディレクトリ名〜 ＜64けた以内の半角英数字＞ ≪/usr/bin/UAPGEN≫

UAP組み込み用ワークディレクトリの名称を指定します。指定されたディレクトリ下にほかのファイルやサブディレクトリを格納すると、組み込み処理時にエラーとなるので注意してください。

NETMDMGF_UPTGEN　適用日組み込み時UAP組み込み用ワークディレクトリ名〜 ＜64けた以内の半角英数字＞ ≪/usr/bin/UPTGEN≫

適用日組み込み時のUAP組み込み用ワークディレクトリの名称を指定します。指定されたディレクトリ下にはほかのファイルやサブディレクトリを格納すると、組み込み処理時にエラーとなるので注意してください。

5.6　メッセージの言語環境の設定

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentが出力するメッセージの言語および時刻を、環境変数LANGおよびTZで設定します。

環境変数LANGに指定できる値は次のとおりです。

OS種別

日本語

英語

シフトJISコード

EUCコード

UTF-8コード

HP-UX

ja_JP.SJIS

ja_JP.eucJP

ja_JP.utf8

C

Solaris

ja_JP.PCK

ja

ja_JP.UTF-8

POSIX※1

AIX

Ja_JP

ja_JP

JA_JP

En_US※1

Linux

−

−

ja_JP.UTF-8

C

（凡例）

−：指定できない。

注※1

環境変数LANGが"C"の場合は、この値に仮定します。

環境変数LANGに英語を指定すると、メッセージはすべて英語で出力されますが、操作上の影響はありません。LANGを指定しなかった場合、または表にない値を指定した場合は、英語が仮定されます。

5.6.1　LANGおよびTZを設定するファイル

言語環境を設定する場合は、次に示すファイルでLANGおよびTZを設定してください。

OSの定義ファイル

システム起動時にJP1/IT Desktop Management 2 - Agentを自動起動した場合に出力されるメッセージに影響します。JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの自動起動の設定については「5.8　システムファイルの設定」を参照してください。

基本機能の設定ファイルの「WatchTimeofOrders」を設定して指令を実行した場合は、OSの定義ファイルのLANGおよびTZの設定が有効になります。上位の配布管理システムまたは中継システムからの起動要求によって指令を実行した場合は、動作環境設定ファイルのLANGおよびTZの設定が有効になります。

定義するファイルはOSごとに異なります。各OSの定義ファイルを次に示します。

HP-UXの場合

/etc/rc.config.d/任意のファイル名

Solarisの場合

/etc/default/init

AIXの場合

/etc/environment

Linuxの場合

/etc/init.d/functions

定義ファイルはOSのバージョンによって異なる場合がありますので、各OSの該当するマニュアルで確認してください。

なお、環境変数LANGおよびTZ以外の、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの動作に必要な環境変数をOSの定義ファイルに定義すると、ユーザ組み込み前処理、ユーザ組み込み後処理に引き継げます。

ユーザのホームディレクトリ下の.profile

ログインしたユーザがコマンドを実行した場合に出力されるメッセージに影響します。

rdsrfコマンドの-aオプションを実行して、自クライアントWSあての配布指令が中継システムにあるかどうかを、設定ファイル「WatchTimeofOrders」を設定して監視する場合、その指令を実行するときに出力されるメッセージにも影響します。

動作環境設定用ファイル

上位の配布管理システムまたは中継システムからの起動要求によって、指令を実行した場合に出力されるメッセージに影響します。

動作環境設定用ファイルの設定内容については、「5.7　動作環境設定用ファイルの設定」を参照してください。

5.6.2　日本語環境の設定例

日本語環境の設定例を次に示します。/etc/rcに記述する場合（HP-UXおよびSolarisの場合は、/etc/TIMEZONE）、3行目の記述は不要です。

LANG＝ja_JP.SJIS
TZ＝JST-9
export　LANG　TZ

5.7　動作環境設定用ファイルの設定

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentには、動作環境を設定するファイルとして、設定ファイルのほかに動作環境設定用ファイルがあります。

動作環境設定用ファイルには、「5.7.2 動作環境設定用ファイルの設定項目」に記載されている項目だけを定義してください。それ以外の環境変数は、OS の定義ファイルに定義してください。OSの定義ファイルについては、「5.6.1　LANGおよびTZを設定するファイル」を参照してください。

この節では、動作環境設定用ファイルの設定内容について説明します。

動作環境設定用ファイルを変更する場合は、変更前にプロセスを停止させ、変更後にプロセスを再起動してください。

5.7.1　動作環境設定用ファイルのファイル名

動作環境設定用ファイルは、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentが提供しているサンプルファイルをコピーして作成します。サンプルファイルおよび作成する動作環境設定用ファイルの名称は次のとおりです。

サンプルファイル

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/buff/profile.txt

HP-UXの場合：/etc/opt/NETMDMW/buff/profile.txt

作成する動作環境設定用ファイル

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/buff/.profile

HP-UXの場合：/etc/opt/NETMDMW/buff/.profile

このファイルはひな形として提供されています。設定を有効にするには、その項目をコメントとしている先頭の「#」を削除してください。このとき、設定項目は必ず行の先頭から始まるようにしてください。動作環境設定用ファイルを作成せずにJP1/IT Desktop Management 2 - Agentを起動した場合、サンプルファイルと同じ内容の動作環境設定用ファイルが自動生成されます。

5.7.2　動作環境設定用ファイルの設定項目

(1)　メッセージの言語環境

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentが出力するメッセージの言語環境として、言語種別と時刻（タイムゾーン）を設定します。これらは、環境変数LANGおよびTZに設定します。設定例を次に示します。

LANG＝C
TZ＝JST-9
export　LANG　TZ

デフォルトで英語環境が設定されています。デフォルトとは異なる環境に変更する場合に設定してください。また、syslogへのメッセージ出力は英語で出力され、出力する言語を変更することはできません。

(2)　処理結果送信の再試行回数

配布管理システムへの処理結果の送信に失敗したとき、送信を再試行する回数を設定します。処理結果送信の再試行回数は、次のように設定します。「export SNDCNT」などの記述は必要ありません。なお、設定ファイルのWorkstationTypeに「CLIENT」を設定している場合、この項目は設定しないでください。

SNDCNT=処理結果送信の再試行回数

再試行回数は、0〜9の範囲で指定します。指定を省略すると、送信が完了するまで再試行します。送信の再試行は、エンドWSの場合は1分間隔、それ以外の場合はJP1/IT Desktop Management 2 - Agentの設定ファイルのWatchTimeofStatusに指定した時間間隔で実施します。

再試行回数を超えると、KDDM0541-Wメッセージをsyslog、および基本機能のMAIN.LOGFログファイルに出力します。要因を取り除いたあと、以下のどちらかを実行してください。その場合の再試行も、1分間隔、またはJP1/IT Desktop Management 2 - Agentの設定ファイルのWatchTimeofStatusに指定した時間間隔で実施します。値に2以上を指定すると、試行回数となります。

配布管理システムからの処置

エンドWSに対して指令を実行します。

エンドWSでの処置

HP-UX以外の場合

rdsft -a〔-h上位システムのホスト名〕

HP-UXの場合

/opt/NETMDMW/bin/rdsft -a〔-h上位システムのホスト名〕

(3)　ソケットによるTCP/IP通信常駐サーバ起動失敗時リトライ回数およびリトライ間隔

ソケットによるTCP/IP通信常駐サーバ起動失敗時リトライ回数、およびリトライ間隔を次のように指定します。

BINDRETRY=リトライ回数
BINDRETRYINTERVAL=リトライ間隔

リトライ回数は、1〜256回の範囲で指定します。値を省略した場合は、20が仮定されます。リトライ間隔は、1〜300秒の範囲で指定します。値を省略した場合は、60秒が仮定されます。

(4)　通信での無応答監視時間

中継システムとクライアントの通信中の時間を監視します。この監視時間は、次のように指定します。

COMWAT=監視時間

監視時間は、0〜2,147,483,647秒の範囲で指定します。値に0を指定すると、監視は行われません。値を省略した場合は、60秒が仮定されます。

(5)　コンソール出力メッセージの抑止

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentが標準出力へのメッセージ出力に失敗したときに、コンソールにメッセージを出力するには、次のように指定します。

CONSOLEMSG=YES

「NO」を指定すると出力されません。省略時のデフォルト値は「NO」です。

「YES」を指定すると、コンソールロックによりJP1/IT Desktop Management 2 - Agentの処理が滞る場合があるため、「NO」で使用することを推奨します。

「NO」の場合にも、基本機能のメッセージログファイルやsyslog ファイルにメッセージの内容は出力されます。

(6)　ソケットによるTCP/IP通信常駐サーバの機能停止を検出する時間

ソケットによるTCP/IP通信常駐サーバの機能停止を検出する時間を設定するには、次のように指定します。

SOCKETLOOP=検出時間

検出時間は300〜65,535秒の範囲で指定します。値を省略した場合は、300秒が仮定されます。

(7)　資源登録・収集時のパス名の制限の解除

デフォルトでは、次のパス名は資源登録および収集時に使用できません。

/

/usr、/bin、/dev、/ofis、/2050、/3050（収集の場合、これらの下のディレクトリとファイルも含む）

/etc（収集の場合、この下のディレクトリも含む）

これらのパス名を使用できるようにするには、次のように指定します。

PROHIBITPATH=NO

サンプルファイルには「#PROHIBITPATH=NO」と記述されているので、先頭の「#」を削除して設定値を有効にしてください。「export PROHIBITPATH」などの記述は必要ありません。値を省略した場合は「YES」が仮定され、上記のパス名は資源登録および収集に使用できなくなります。

(8)　他社ソフトウェアインストールログファイルのサイズ

他社ソフトウェアを配布すると、インストール情報が他社ソフトウェアインストールログファイル（ISVSOFT.LOGF）に出力されます。このファイルのサイズは、次のように設定します。

MAXSIZE_ISV_LOGF=他社ソフトウェアインストールログファイルのサイズ

サイズは10,240〜2,097,152キロバイトの範囲で指定します。指定を省略すると、10,240キロバイトが仮定されます。

ISVSOFT.LOGFファイルのサイズが設定値を超えると、既存の情報はバックアップファイルISVSOFT.LOGF.bakに出力され、新しい情報がISVSOFT.LOGFに出力されます。

(9)　自システムのホスト名

システム構成の自動登録機能で通知する自システムのホスト名を、次のように指定します。

DMHOSTNAME=ホスト名

ホスト名には、アドレス解決できるホスト名を指定してください。ホスト名は、半角の英数字、ハイフン、アンダーバー、およびピリオドを用いた32文字以内の文字列で指定します。指定を省略した場合や指定値が不正の場合は、hostnameコマンドで求められるホスト名が仮定されます。

この設定は、実行中の指令がないことを確認してから変更してください。

(10)　自システムのIPアドレス

システム構成の自動登録機能で通知する自システムのIPアドレスを次のように指定します。

DMIPADDR=IPアドレス

IPアドレスには、通信可能なIPアドレスを指定してください。

指定を省略したときは、次のように処理されます。

DMHOSTNAMEが指定されている場合：DMHOSTNAMEのホスト名に割り当てられたIPアドレスが仮定されます。

DMHOSTNAMEの指定も省略されている場合：hostnameコマンドで求められるホスト名に割り当てられたIPアドレスが仮定されます。

この設定は、実行中の指令がないことを確認してから変更してください。

(11)　プロセスの監視時間間隔

rdsregularプロセスの生存確認を行う時間間隔を次のように指定します。

PROCESSCHKINTERVAL=監視時間間隔

監視時間間隔は、秒単位で0〜65,535の範囲で指定します。0を指定すると、rdsregularプロセスの監視は行われません。値を省略した場合は、10秒が仮定されます。監視間隔には、10秒の誤差があります。

(12)　システム変更時にインベントリ情報を上位システムへ通知

システムの変更を検知し、システム情報およびソフトウェア情報を上位システムに自動通知するには、次のように指定します。

REALTIME_INVENTORY=YES

指定を省略した場合は「NO」が仮定され、システムの変更を検知しません。

この指定を「YES」にする場合は、あわせて次の指定をする必要があります。

基本機能の設定ファイル

EnableMultiServer NO

動作環境設定ファイル

FILESET_MANAGEMENT=YES　（AIXの場合だけ）

(13)　ソフトウェア情報の他社ソフトウェアをファイルセット単位で通知

AIXで、ソフトウェア情報の他社ソフトウェアをファイルセット単位で通知するには、次のように指定します。

FILESET_MANAGEMENT=YES

指定を省略した場合は「NO」が仮定され、パッケージ単位で通知します。この指定は、AIXの場合だけ有効です。

この指定を変更すると、ファイルセットとパッケージの情報が混在します。混在させたくない場合は、配布管理システム上のソフトウェア情報を削除してから、設定を変更してください。

(14)　初回ポーリング時にインベントリ情報を上位システムへ通知

初回ポーリング時に、システム情報およびソフトウェア情報も上位システムに通知するには、次のように指定します。

INVENTORY_UPLOAD=YES

「NO」を指定すると通知されません。省略時のデフォルト値は「YES」です。

この指定が「YES」の場合は、あわせて次の指定をする必要があります。

基本機能の設定ファイル

EnableMultiServer NO

(15)　パッケージ情報および収集資源情報の文字コード変換

パッケージ名などのパッケージ情報には日本語を入力できます。このため、配布管理システムおよび配布先システムと言語環境が異なる場合でもパッケージ名などが文字化けしないように資源登録システム、配布先システムで次のように指定します。

CONVERT_CHARSET=SJIS

この指定は次の場合に有効です。

配布管理システムがシフトJISコードで、資源登録システムの言語環境がEUCコードおよびUTF-8コードの場合、パッケージ名などの情報を文字化けすることなく正しく表示したい。

配布管理システムがシフトJISコードで、配布先システムの言語環境がEUCコードおよびUTF-8コードの場合、ファイル/ディレクトリ名などを文字化けすることなく正しく配布したい。

配布先システムがシフトJISコードで、資源登録システムの言語環境がEUCコードおよびUTF-8コードの場合、ファイル/ディレクトリ名などを文字化けすることなく正しく配布したい。

この機能で変換される項目は次のとおりです。

(a)　資源登録システムで指定した場合

パッケージング時、次のパッケージ情報を資源登録システムの言語環境からシフトJISコードに変換します。

プログラム名

所有者名

インストール先ディレクトリ名

ユーザコメント

ユーザ組み込み前処理

ユーザ組み込み後処理

ファイル/ディレクトリ名

(b)　配布先システムで指定した場合

資源配布時、次のパッケージ情報をシフトJISコードから配布先システムの言語環境に変換します。

プログラム名

所有者名

インストール先ディレクトリ名

ユーザコメント

ユーザ組み込み前処理

ユーザ組み込み後処理

ファイル/ディレクトリ名

リンケージファイル名

組み込み用UAP名

起動UAP名

資源収集時、次の収集資源情報をシフトJISコードから配布先システムの言語環境に変換します。

資源ファイル名

ユーザ収集前処理

ユーザ収集後処理

また、次の収集資源情報は配布先システムの言語環境からシフトJISコードに変換します。

ファイル/ディレクトリ名

この指定を省略した場合、日本語入力可能なパッケージ属性情報および収集属性情報の変換は行われません。

(16)　作業用一時ディレクトリのパス名

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの処理で使用する作業用一時ディレクトリのパス名を変更する場合は、次のように指定します。

DMTMPDIR=作業用一時ディレクトリのパス名

作業用一時ディレクトリのパス名には、空白を除く半角英数字を128文字まで指定することができます。指定を省略した場合や存在しないディレクトリを指定した場合、次のディレクトリが仮定されます。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/WORK/tmp

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/WORK/tmp

(17)　システム起動時・停止時組み込みの強制停止までの待ち時間

システム起動時組み込み、およびシステム停止時組み込みの処理に時間がかかることでOSの起動および停止が遅延することを回避するために、システム起動時およびシステム停止時組み込みを強制停止することができます。システム起動時組み込みおよびシステム停止時組み込みを強制停止するには、強制停止までの時間を次のように指定します。

FORCESTOP_WAITTIME=強制停止待ち時間

強制停止待ち時間は、分単位で0〜1440の範囲で指定してください。0分を指定すると、強制停止は行われません。指定を省略した場合や指定値が不正の場合は0分が仮定され、強制停止は行われません。

強制停止が行われた場合、画面上にプロセスを強制停止したことを知らせるメッセージが表示されることがあります。

5.8　システムファイルの設定

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの基本機能で次の処理を実行するには、システムファイルの設定が必要です。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの自動起動

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの停止

システム起動時のパッケージ組み込み

この処理を実行する場合、配布されるソフトウェアが起動する前にJP1/IT Desktop Management 2 - Agentを起動させる必要があります。

システム停止時のパッケージ組み込み

この処理を実行する場合、配布されるソフトウェアが停止したあとにJP1/IT Desktop Management 2 - Agentを停止させる必要があります。

この節では、システムファイルの設定方法をOSごとに説明します。

5.8.1　HP-UXの場合

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの自動起動・停止、システム起動時組み込み、およびシステム停止時組み込みを実行するためのファイル（/sbin/init.d/netmdmw）を次のようにリンクさせてください。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの自動起動およびシステム起動時組み込みの設定

ln -s /sbin/init.d/netmdmw /sbin/rc2.d/Sxxxnetmdmw

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの停止およびシステム停止時組み込みの設定

ln -s /sbin/init.d/netmdmw /sbin/rc1.d/Kyyynetmdmw

xxxおよびyyyには任意の3けたの数値を指定します。xxxまたはyyyがほかのファイル番号と重複した場合は、ファイル名全体でソートされて順序が決まります。なお、次の場合はテキストビジーエラーとなり、組み込みは失敗しますので注意してください。

Sxxxnetmdmwより先に起動される（xxxがここでの指定値より小さい）常駐型システム類の、システム起動時組み込み

Kyyynetmdmwよりあとに停止する（yyyがここでの指定値より大きい）常駐型システム類の、システム停止時組み込み

5.8.2　Solarisの場合

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの自動起動、システム起動時組み込み、およびシステム停止時組み込みを実行するためのファイル（/etc/init.d/netmdmw）を次のようにリンクさせてください。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの自動起動およびシステム起動時組み込みの設定

ln -s /etc/init.d/netmdmw /etc/rc2.d/SxxNETMDMW

システム停止時組み込みの設定

ln -s /etc/init.d/netmdmw /etc/rc0.d/KyyNETMDMW

xxおよびyyには任意の2けたの数値を指定します。xxまたはyyがほかのファイル番号と重複した場合は、ファイル名全体でソートされて順序が決まります。なお、次の場合はテキストビジーエラーとなり、組み込みは失敗しますので注意してください。

SxxNETMDMWより先に起動される（xxがここでの指定値より小さい）常駐型システム類の、システム起動時組み込み

KyyNETMDMWよりあとに停止する（yyがここでの指定値より大きい）常駐型システム類の、システム停止時組み込み

5.8.3　AIXの場合

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの自動起動、システム起動時組み込み、およびシステム停止時組み込みを実行するためには、次の設定が必要です。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの自動起動およびシステム起動時組み込みの設定

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentは、自動起動およびシステム起動時組み込みを実行するためのファイル（/NETMRDS/COM/netmdmw）を提供しています。次のコマンドで、/etc/inittabファイルへエントリを追加してください。

mkitab "netmdmw:2:wait:/NETMRDS/COM/netmdmw > /dev/console 2>&1 #NETM/DM/W"

このコマンドを実行すると、/etc/inittabファイルの最終行にエントリが追加されます。なお、システム起動時組み込みの場合、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentより先に起動する常駐型システムは配布できません。

システム停止時組み込みの設定

/etc/rc.shutdownファイルをエディタで開き、次の内容をファイルの最後に追加してください。JP1/IT Desktop Management 2 - Agentが動作するタイミングで、組み込むパッケージが動作しないようにしてください。

エンドWSの場合

クライアントWSの場合

/etc/rc.shutdownファイルがない場合は、次の手順で/etc/rc.shutdownファイルの属性を設定してください。

chmod 550 /etc/rc.shutdown

chown root /etc/rc.shutdown

chgrp shutdown /etc/rc.shutdown

5.8.4　Linuxの場合

(1)　Red Hat Enterprise Linux Server 6の場合

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの自動起動・停止、システム起動時組み込み、およびシステム停止時組み込みを実行するためのファイル（/etc/rc.d/init.d/jp1netmdmw）を次のようにリンクさせてください。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの自動起動およびシステム起動時組み込みの設定

・テキスト環境で起動した場合

ln -s /etc/rc.d/init.d/jp1netmdmw /etc/rc.d/rc3.d/Sxxjp1netmdmw

・グラフィカル環境で起動した場合

ln -s /etc/rc.d/init.d/jp1netmdmw /etc/rc.d/rc5.d/Sxxjp1netmdmw

システム停止時組み込みの設定

ln -s /etc/rc.d/init.d/jp1netmdmw /etc/rc.d/rc0.d/Kyyjp1netmdmw

システム再起動時の設定

ln -s /etc/rc.d/init.d/jp1netmdmw /etc/rc.d/rc6.d/Kyyjp1netmdmw

xxおよびyyには任意の2けたの数値を指定します。xxまたはyyがほかのファイル番号と重複した場合は、ファイル名全体でソートされて順序が決まります。なお、次の場合はテキストビジーエラーとなり、組み込みは失敗しますので注意してください。

Sxxjp1netmdmwより先に起動される（xxがここでの指定値より小さい）常駐型システム類の、システム起動時組み込み

Kyyjp1netmdmwよりあとに停止する（yyがここでの指定値より大きい）常駐型システム類の、システム停止時組み込み

システム起動時に自動起動するようなソフトウェアを、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentを使用してシステム起動時配布を行う場合には、配布するソフトウェアが起動する前にJP1/IT Desktop Management 2 - Agentが起動する必要があります。また、システム停止時配布を行う場合には、配布するソフトウェアが停止した後にJP1/IT Desktop Management 2 - Agentが停止する必要があります。

(2)　Red Hat Enterprise Linux Server 7の場合

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの自動起動、システム起動時組み込み、およびシステム停止時組み込みを実行するためには、次の設定が必要です。

自動起動・停止を有効にするための設定

systemctl enable jp1netmdmw.service

自動起動・停止を無効にするための設定

systemctl disable jp1netmdmw.service

自動起動・停止が有効かどうかの確認

systemctl is-enabled jp1netmdmw.service

有効の場合は「enabled」が、無効の場合は「disabled」が表示されます。

5.9　バックアップ用のディレクトリの作成

リカバリ機能を使うUNIXマシンでは、旧バージョンのバックアップを取得するためのディレクトリを作成しておく必要があります。

5.9.1　バックアップ用のディレクトリの作成方法

バックアップ用のディレクトリは、スーパユーザ（root）でログインして作成してください。ディレクトリ名は次のようにします。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/BACKUP/

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/BACKUP/

作成方法を次に示します。

cd /NETMRDS
mkdir BACKUP
chmod o-rx BACKUP

5.9.2　バックアップ用のディレクトリを作るときの注意

リカバリ機能で使うバックアップはハードディスクの容量を多く使うため、バックアップ用のディレクトリをルートファイルシステムに作成すると、容量を圧迫することがあります。ルートファイルシステム以外にマウントしておくと、バックアップの容量を管理しやすくなります。

6　システムの運用

この章では、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentを下位システムとして使用する場合の各種の運用について説明します。

6.1　収集庫の管理

ファイル収集で使うエンドWSの収集庫の管理方法について説明します。

6.1.1　収集庫の初期化

エンドWSの収集庫を初期化するときは、基本機能のrdscfclrコマンドを実行します。収集庫を使っていないUNIXマシンでrdscfclrコマンドを実行した場合でも、収集庫は初期化されます。

6.1.2　収集庫のファイルの強制削除

エンドWSの収集庫には、一時的に収集資源が保管されています。配布管理システムから収集指令が実行されると収集資源は配布管理システムに収集され、収集庫からは削除されます。

強制的に収集庫のファイルを削除するときは、基本機能のrdscfclrコマンドを実行するか、または配布管理システムから収集庫削除指令を実行します。

6.1.3　収集庫の割り当て

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentは、収集庫を次の名称で自動的に作成・管理しています。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/RCF/RSC/

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/RCF/RSC/

収集庫はJP1/IT Desktop Management 2 - Agentが組み込まれたパーティションに作成されます。収集庫の容量が増えるとJP1/IT Desktop Management 2 - Agentの動作に影響を与えることがあるため、収集庫はあらかじめ別パーティションに作成しておくと便利です。この場合は、/NETMRDS/RCF/RSC/のディレクトリに別パーティションをマウントしてください。

6.2　パッケージのバックアップ

ここでは、リカバリ機能で使うバックアップの取得と管理方法について説明します。

6.2.1　バックアップの取得

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentはリカバリ機能を指定されたパッケージが配布されると、そのパッケージを組み込む前に旧バージョンのバックアップを取得します。パッケージの種類ごとにバックアップを取得する方法について説明します。

(1)　日立プログラムプロダクトの場合

配布されたパッケージの旧バージョンのバックアップを取得します。旧バージョンのパッケージがインストールでエラーとなっていた場合、バックアップは取得されません。セットアップでエラーとなっていた場合、バックアップは取得されます。

(2)　他社ソフトウェアの場合

リカバリ機能を使用できるのは、HP-UX版の他社ソフトウェアだけです。

リカバリ機能を使用して、HP-UX版の他社ソフトウェアを配布すると、配布先システムでは、OSの標準インストールコマンドswinstallが-x autorecover_product=trueオプションを付けて実行されます。その際、バックアップが取得されます。

(3)　ユーザデータおよびユーザプログラムの場合

通常は、上書きされるファイルのバックアップを取得しますが、バックアップリストを使って、任意のバックアップを取得することもできます。

(a)　バックアップリストを使わないバックアップの取得

バックアップリストの指定がないパッケージが組み込まれている場合、次のバージョンの配布でリカバリ機能が実行されたときには、上書きされるファイルおよびディレクトリのバックアップしか取得されません。そのため、配布先システムに組み込まれたあとで生成されるファイルやディレクトリのバックアップは取得されません。

バックアップリストを使わない場合のリカバリを図6-1に示します。

図6‒1　バックアップリストを使わない場合のリカバリ

(b)　バックアップリストを使ったバックアップの取得

組み込み後に生成されるパッケージのファイル名やディレクトリ名をバックアップリストに記述すれば、これらのバックアップも取得できます。バックアップリストを作成後、登録ファイルのUAPBackupListでバックアップリスト名を指定してください。これによって、バックアップリストを指定したパッケージが組み込まれたあと、次のバージョンの配布でリカバリ機能が実行されたとき、バックアップリストの指定に従ってバックアップが取得されます。

バックアップリストを使う場合のリカバリを図6-2に示します。

図6‒2　バックアップリストを使う場合のリカバリ

バックアップリストには、組み込み後に生成されるファイルおよびディレクトリだけでなく、上書きされるパッケージのファイルおよびディレクトリも記述してください。

バックアップリストにファイルおよびディレクトリを記述する場合、注意する事項を次に示します。

絶対パス、相対パスのどちらでも指定できます。相対パスを指定した場合は、前回の組み込み先のディレクトリ下のファイルが対象になります。

1エントリごとに［Enter］で区切り、1行に1エントリとしてください。

各エントリはUNIXの正規表現を使って記述できません。

「'」を使ってディレクトリ名やファイル名を記述できません。

ソケットデバイスを記述しないでください。

6.2.2　バックアップの管理

リカバリが失敗した場合、バックアップを保存しておけばリカバリを再試行できます。バックアップの保存期間の指定方法およびバックアップディレクトリの管理について説明します。

HP-UX版の他社ソフトウェアのバックアップ管理については、OSのマニュアルを参照してください。

(1)　バックアップの保存期間の指定

バックアップの保存期間は、登録ファイルのBackupDataKeepで指定します。バックアップを保存する場合は、保存する日数を指定します。保存しない（リカバリを再試行しない）場合は0（標準値）を指定します。

バックアップは、パッケージの配布日からここで指定した日数が経過したあとで、次に示すコマンドを実行したときに削除されます。

rdsrf、rdsftコマンド

ただし、パッケージングのrdsftコマンドは、実行しても削除されません。

(2)　バックアップの表示

保存されているバックアップに関する情報を確認するときは、基本機能のrdsrecoverコマンドを実行します。

(3)　不要なバックアップの削除

不要になったバックアップは、ディスク容量を圧迫しないよう削除してください。バックアップの削除方法を次に示します。

配布管理システムで、バックアップ削除指令を実行

UNIXの配布先システムで、基本機能のrdsbkclearコマンドを実行

rdsbkclearコマンドで削除した場合、実行結果は配布管理システムへ通知されません。配布管理システムから資源状態収集指令を実行して、配布管理システムに実行結果を反映してください。

6.3　ソフトウェア情報の取得

配布管理システムから、下位システムにインストールされているソフトウェアの情報を取得できます。

ソフトウェア情報の取得では、実行タイミングを指定しても、システム稼働中に実行されます。

なお、削除されたソフトウェアの情報は配布管理システムに通知されないため、配布管理システムから自動的に削除されません。最新のソフトウェア情報を参照したい場合は、配布管理システムの資源状態ファイルを削除してからソフトウェア情報を取得してください。

ソフトウェア情報は、取得する手段によって取得方法が異なります。ソフトウェア情報の取得方法を次に示します。

取得手段

取得方法

1回目の取得

2回目以降の取得

ソフトウェア情報の取得を行う指令の実行

全情報の取得

全情報の取得

更新されたインベントリ情報の自動通知機能

全情報の取得

1回目の取得との差分を取得

配布先システムから取得されるソフトウェア情報を次に示します。

配布管理システム

取得される情報

Windows（GUI）

リモートインストールしたソフトウェア

日立プログラムプロダクト、UAPの情報が取得されます。

すべてのソフトウェア

日立プログラムプロダクト、他社ソフトウェア/パッチ情報※に加えて、検索リストによる検索結果が取得されます。検索対象ドライブとして「検索対象ドライブを指定」を選ぶと、全固定ドライブが検索されます。

他社ソフトウェア情報とパッチ情報は、次のコマンドの出力結果から取得されます。

HP-UX

/usr/sbin/swlist -lproduct

Solaris

/usr/bin/pkginfo -l -c application

パッチ情報を取得するコマンド：/usr/bin/showrev -p

AIX

/usr/bin/lslpp -lc

パッチ情報を取得するコマンド：/usr/sbin/instfix -ic

Linux

/bin/rpm -qai

注※

OSがLinux以外の場合、デフォルトではパッチ情報は取得されません。パッチ情報を取得したい場合は、次の方法でパッチ情報抑止ファイルを削除してください。なお、OSがLinuxの場合は、常にパッチ情報が取得されます。

OSがAIX、Solarisの場合：

rm /NETMRDS/rdsprm/.ForbidPatchInformation

OSがHP-UXの場合：

rm /var/opt/NETMDMW/rdsprm/.ForbidPatchInformation

再度抑止したい場合は、次の方法でパッチ情報抑止ファイルを作成してください。

OSがAIX、Solarisの場合：

touch /NETMRDS/rdsprm/.ForbidPatchInformation

OSがHP-UXの場合：

touch /var/opt/NETMDMW/rdsprm/.ForbidPatchInformation

7　JP1/IM - Managerを使用したJP1イベントの処理

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentは、JP1/Baseなどに対応したJP1イベントを発行します。それに対してJP1/IM - ManagerなどのJP1プログラムでは、イベントに対応する処理を自動的に実行したり、ビューア上にイベントを表示したりできます。

この章では、主にJP1/IM - Managerを使用したJP1イベントの処理について説明します。

7.1　JP1/IM - Managerを使用した運用の概要

JP1/IT Desktop Management 2 - AgentがJP1イベントを発行したとき、JP1/IM - ManagerなどのJP1プログラムを使えば次のことができます。

イベントに応じた処理を自動的に実行する（自動アクション機能）

統合コンソールのビューア上にイベントを表示する

JP1イベントの発行を契機にアクションを実行するシステムをマネージャ、JP1イベントをマネージャに通知するシステムをエージェントといいます。自動アクション機能を実行するために必要なJP1プログラムの組み合わせを表7-1に示します。この組み合わせは、基本機能、組み込み支援機能とも共通です。

表7‒1　使用できるJP1プログラムの組み合わせ

エージェント

マネージャ

JP1/Base

JP1/Integrated Management - Manager

この節では自動アクション機能を中心に、JP1/IM - Managerを使用した運用の概要について説明します。

7.1.1　自動アクション機能の処理の流れ

自システムで障害などが発生した場合、図7-1の流れで自動アクション機能が実行されます。

図7‒1　指令完了イベントを使用した自動アクション機能の処理の流れ

配布先システムは配布管理システムに対し、指令の実行結果を差分指令ファイルまたは状態通知ファイルで通知します。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentはその情報に対応するJP1イベントを発行します。

JP1/Baseは、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentが発行したJP1イベントを収集して、JP1/IM - Managerに通知します。

JP1イベントを受け取ったJP1/IM - Managerは、そのJP1イベントに対応したアクション定義を基に、処理（アクション）を自動的に実行します。この機能を自動アクション機能といいます。

7.1.2　自動アクション機能を使うための準備

JP1/Baseが提供する、イベント登録とイベント取得機能を実現するためのサーバプログラムをイベントサーバといいます。自動アクション機能を使うためにイベントサーバ側で必要な準備、およびJP1/IT Desktop Management 2 - Agent側で必要な準備について説明します。

(1)　イベントサーバ側で必要な準備

(a)　JP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseを使用する場合

コンソール上で、イベントIDに対する自動アクションを定義してください。

(2)　JP1/IT Desktop Management 2 - Agent側で必要な準備

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentでは、イベントを発行するかどうかや、発行するイベントの種類などについて、基本機能および組み込み支援機能の設定ファイルで設定します。

(a)　基本機能での設定

基本機能の設定ファイルで設定する項目を次に示します。項目の詳細については、「5.4.2　エンドWSの設定ファイルの文法」、または「5.4.3　クライアントWSの設定ファイルの文法」を参照してください。

自動アクション（AutoAction）

(b)　組み込み支援機能での設定

組み込み支援機能の環境設定ファイルで設定する項目を次に示します。項目の詳細については、「5.5　組み込み支援機能の設定ファイル（環境設定ファイル）の作成」を参照してください。

出力レベル（EvntlogLevel）

7.1.3　自動アクション機能を使う場合の注意事項

自動アクション機能を使用するときの注意事項を次に示します。

自動アクション機能を使用する前に、イベントサーバおよびリモートマネージャを起動してください。また、JP1/IM - Managerの自動アクション機能を開始してください。

自動アクション機能は、システム起動時およびシステム停止時には使えません。

次に示すメッセージに対しては、自動アクション機能を使えません。

応答待ちになるメッセージ

KDDM0527-E

KDDM0528-E

組み込み支援機能を使っている場合に、ユーザデータおよびユーザプログラムの組み込みで障害が起こったときは、自動アクション機能は使えません。

自動アクション機能を使用するシステムでJP1/Baseが起動していないと、次のメッセージが出力されますが、基本機能は処理を続けます。

KDDM0527-E : イベントサーバとの接続に失敗しました。

配布先システムがHP-UX、SolarisまたはAIXの場合、自動アクション機能を使用するときはメッセージの言語環境を英語、シフトJISコードまたはEUCコードにしてください。メッセージの言語環境をUTF-8にした場合、自動アクション機能は使用しないでください。

7.2　JP1/IT Desktop Management 2 - Agentが発行するJP1イベント

7.2.1　基本機能が発行するJP1イベント

基本機能が発行するJP1イベントを表7-2に示します。

表7‒2　JP1イベント一覧（基本機能）

イベントID

イベント名称

イベント発行契機

00010100

通信障害イベント

配布先システム間での通信で障害が起こったときに発行されます。

00010101

ファイル転送サーバ異常終了イベント

TCP/IPまたはファイル転送サーバで異常が発生したときに発行されます。

00000000

メッセージ

基本機能が出力するメッセージをすべてJP1イベントとして通知します。ログファイルに出力されるメッセージも同様です。

次に、基本機能が発行するJP1イベントの内容をイベントの種類ごとに説明します。また、JP1/Baseに対して発行するJP1イベントでは、基本属性のほかに拡張属性として重大度が設定されます。イベントごとの重大度は統合コンソールのビューアに表示されます。

(1)　通信障害イベント

基本機能が発行する通信障害イベントの属性を表7-3に、詳細情報を表7-4に示します。通信障害の原因を調査するときは、通信障害が発生したシステムの障害情報のほかに、表7-5に示す通信相手先の障害情報を取得してください。

表7‒3　通信障害イベントの属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

−

00010100

メッセージ

−

−

詳細情報

−

あり

詳細情報の形式

テキスト

詳細情報の最大長

474バイト

詳細情報の項目の区切り文字

空白

拡張属性

共通情報

重大度

SEVERITY

ALERT（警戒）

（凡例）

−：該当しない。

表7‒4　通信障害イベントの詳細情報

項目名

内　容

最大長

（バイト）

形 式

ワークステーション種別

基本機能の設定ファイルに指定したワークステーション種別

6

文字列

自UNIXマシン名

自UNIXマシンのホスト名

64

文字列

障害発生日

YY：MM：DDの形式で示す。

8

文字列

障害発生時間

hh：mm：ssの形式で示す。

8

文字列

回線種別

障害が発生した回線の種別（TCP/IP）

4

文字列

通信障害発生個所

障害が発生した個所（文字列と障害発生個所との対応については表7-5を参照のこと）

128

文字列

転送ファイル名

障害が発生した転送ファイル名

256

文字列

表7‒5　通信障害発生個所を示す文字列とその意味

文字列

通信障害の発生契機

通信障害発生個所

CONNECTION

他システムとのコネクションの確保

直接接続している上位システム（配布管理システムまたは中継システム）との間

READR

他システムからのファイルの受信中

READN

他システムからのファイルの受信後

WRITER

他システムからのファイルの送信中

WRITEN

他システムへのファイルの送信後

DISCONNECT

他システムとのコネクションの解放

iConnect_getserve

ファイル転送サーバとのコネクションの確保

自システム内、または自システムと中継システムのファイル転送サーバ間

iConnect_gethost

iConnect_socket

iConnect_connect

iConnect_retryout

iConnect_sendmsg

iConnect_rcvmsg

iConnect_illegal

iCatch

ファイル転送サーバからの

ファイルの受信

iCatch_notready

iCatch_sendmsg

iCatch_rcvmsg

iCatch_illegal

iCast

ファイル転送サーバへの

ファイルの送信

iCast_notready

iCast_sendmsg

iCast_rcvmsg

iCast_illegal

iDisconnect_close

ファイル転送サーバとのコネクションの解放

(2)　ファイル転送サーバ異常終了イベント

基本機能が発行するファイル転送サーバ異常終了イベントの属性を表7-6に、詳細情報を表7-7に示します。

表7‒6　ファイル転送サーバ異常終了イベントの属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

−

00010101

メッセージ

−

−

詳細情報

−

あり

詳細情報の形式

テキスト

詳細情報の最大長

88バイト

詳細情報の項目の区切り文字

空白

拡張属性

共通情報

重大度

SEVERITY

CRITICAL（致命的）

（凡例）

−：該当しない。

表7‒7　ファイル転送サーバ異常終了イベントの詳細情報

項目名

内　容

最大長

（バイト）

形 式

ワークステーション種別

基本機能の設定ファイルに指定したワークステーション種別

6

文字列

自UNIXマシン名

自UNIXマシンのホスト名

64

文字列

障害発生日

YY：MM：DDの形式で示す。

8

文字列

障害発生時間

hh：mm：ssの形式で示す。

8

文字列

シグナル番号

割り込みが発生したシグナル番号

2

10進数文字列

7.2.2　組み込み支援機能が発行するJP1イベント

組み込み支援機能が発行するJP1イベントを表7-8に示します。

表7‒8　JP1イベント一覧（組み込み支援機能）

イベントID

イベント名称

イベント発行契機

00010701

エラー・組み込み開始イベント

エラー・組み込み開始・重点エラー・ワーニングエラー発生時に発行します。

00010702

機能実行イベント

次のときに発行します。

組み込み支援機能起動

組み込み支援機能終了

組み込み終了

起動UAP開始

起動UAP終了

資源削除開始

資源削除終了

次に、組み込み支援機能が発行するJP1イベントの内容をイベントの種類ごとに説明します。また、JP1/Baseに対して発行するJP1イベントでは、基本属性のほかに拡張属性として重大度が設定されます。イベントごとの重大度は統合コンソールのビューアに表示されます。

(1)　組み込み開始イベント

組み込み開始イベントの属性を表7-9に示します。

表7‒9　組み込み開始イベントの属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

−

00010701

メッセージ

−

−

詳細情報

−

なし

拡張属性

共通情報

重大度

SEVERITY

エラー・重点エラー・ワーニングエラー：ERROR（エラー）

組み込み開始：NOTICE（通知）

オブジェクトタイプ

OBJECT_TYPE

COMMAND

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JP1/IT Desktop Management 2 - Agent

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/ITDM2

事象種別

OCCURRENCE

エラー・重点エラー・ワーニングエラー：END

組み込み開始：START

（凡例）

−：該当しない。

(2)　機能実行イベント

機能実行イベントの属性を表7-10に示します。

表7‒10　機能実行イベントの属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

−

00010702

メッセージ

−

−

詳細情報

−

なし

拡張属性

共通情報

重大度

SEVERITY

NOTICE（通知）

オブジェクトタイプ

OBJECT_TYPE

COMMAND

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JP1/IT Desktop Management 2 - Agent

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/ITDM2

事象種別

OCCURRENCE

組み込み支援機能終了・組み込み終了・起動UAP終了・資源削除終了：END

組み込み支援機能起動・起動UAP開始・資源削除開始：START

（凡例）

−：該当しない。

(3)　イベントログファイルへのメッセージの出力例

組み込み支援機能のメッセージの、イベントログファイルへの出力例を次に示します。

格納日付、時間

ログが格納された日付、時間です。

イベントID

組み込み支援機能のイベントIDです。

ホスト名

組み込み支援機能が起動されたUNIXマシンのホスト名です。

ユーザID

組み込み支援機能を起動したユーザIDです。

プログラム名

組み込み支援機能のログであることを示します。

プログラムID

コマンド名を示します。

YGEN：yougen（組み込み支援機能メインコマンド）

UPTA：rdsupt（適用日組み込みコマンド）

UDEL：rdsupdel（連携指令削除用コマンド）

プロセスID

コマンドの起動プロセスIDです。

メッセージ

環境変数LANGの指定に従い、日本語または英語で出力されます。

第3編　操作編

8　コマンドの操作（基本機能・組み込み支援機能）

この章では、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの基本機能および組み込み支援機能のコマンドの文法をコマンドごとに説明します。

コマンドの一覧

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの基本機能および組み込み支援機能で使用するコマンドの一覧を表8-1に示します。「※2」が付いたコマンドが、組み込み支援機能のコマンドです。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの一部のコマンドはサーチパス名で実行します。コマンド名の先頭に次のパス名を付けてください。サーチパス名で実行するコマンドについては、各コマンド説明の「形式」の項を確認してください。

OSがHP-UX以外の場合：/NETMRDS/COM/

OSがHP-UXの場合：/opt/NETMDMW/bin/, /opt/NETMDMW/lbin/

表8‒1　JP1/IT Desktop Management 2 - Agentのコマンド一覧（基本機能・組み込み支援機能）

分類

コマンド名

オプション

機能概要

実行権限

コマンドの実行可否

エンドWS

クライアントWS

ソフトウェアの登録、配布

rdsft

-c

パッケージング

S※１

○

○

-a

パッケージ配布

S

○

×

rdscm

共用資源の登録

◎

○

○

rdslst

登録対象のソフトウェアの表示

S

○

○

rdsrf

-a

クライアントWSへのパッケージ配布（自UNIXマシンへパッケージを配布）

S

×

○

-q

クライアントWSへのパッケージ配布（rdsrfコマンドの処理を停止）

S

×

○

rdsinsset

-l

組み込みパッケージの選択（パッケージの一覧表示）

S

○

○

-x

組み込みパッケージの選択（パッケージの組み込み）

S

○

○

rdsrsclst

指定なし

組み込み済みのパッケージと組み込み待ちのパッケージを表示

S

○

○

-i

組み込み済みのパッケージを表示

S

○

○

-w

組み込み待ちのパッケージを表示

S

○

○

rdsupt※2

組み込み日時が指定されたパッケージの組み込み

S

○

○

rdssts

パッケージ配布コマンドの動作状態の確認

◎

○

○

ファイルの収集

rdscfclr

収集庫の初期化

S

○

○

指令の管理

rdsma

-a

配布指令の有無の監視（配布指令の確認の開始）

S

○

×

-q

配布指令の有無の監視（配布指令の確認の停止）

S

○

×

グループidの管理と使用

rdsiddefine

-s

グループid定義ファイルの登録

S

×

○

-ll

グループid定義ファイルの表示

S

×

○

-dl

グループid定義の解除

S

×

○

rdsidexec

グループidを指定した指令の実行

S

×

○

ユーザ資源の管理

rdslistdel

ユーザ資源組み込み情報の削除

S

○

○

rdsusnd

ユーザ資源状態の報告

◎

○

○

障害対策

rdsrecover

組み込み失敗時のリカバリ

S

○

○

rdsbkclear

バックアップの削除

S

○

○

システム構成の削除

rdssys

-u

自システム構成情報の上位システムからの削除

S

○

○

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの起動と停止

rdsstart

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの起動

S

○

○

rdskillsrv

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの停止

S

○

○

（凡例）

空白：オプションの種類を問わないことを示します。

S：スーパユーザだけ実行できます。

◎：任意の利用者名称で実行できます。

○：該当するUNIXマシンで実行できます。

×：該当するUNIXマシンで実行できません。

注※1

ユーザデータおよびユーザプログラムを登録する場合は、任意の利用者名称で実行できます。

注※2

組み込み支援機能のコマンドです。

コマンドの入力方法

コマンドは、標準入力からシェルを使って実行します。使うシェルに制限はありません。

■コマンドの入力形式

コマンドの入力形式を次の例で示します。%はシェルのプロンプトを示します。

コマンドの入力内容は、これ以降の節で説明する各コマンド文法の説明に従ってください。UNIXの標準形式に合わせて、すべて半角の英数字で記述してください。オプションとオペランドの間には空白文字が入らない場合があります。詳細は各コマンドの入力形式でご確認ください。

コマンド名

実行するコマンドのファイル名のことです。

オプション

オプションは、マイナス記号（-）で始まる英文字です。マイナス記号を複数指定した場合や、マイナス記号しか入力しなかった場合はエラーになります。

オプションの属性をより明確にするために、オペランドと呼ばれる文字列と組み合わせて指定する場合もあります。

オプションを指定する場合は、次のことに注意してください。

オプションの指定順は、各コマンド説明の「形式」の項の記載順に従ってください。

同一のオプションを二つ以上指定した場合、コマンドの特性により、コマンドがエラーになる場合と、最後に指定したオプションが有効になる場合があります。

オペランドの文字列の中に空白を含める場合は、前後をダブルクォーテーション（"）で囲んでください。

例えば、1と2をオペランドに持つオプション-dは次のように指定します。

　%コマンド名 -d "1 2"

コマンド文法説明の見方

これ以降の節では、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの基本機能および組み込み支援機能のコマンドをアルファベット順に説明します。

各コマンドの説明の形式は次のとおりです。ただし、該当する内容がない項目は記述していません。

コマンドの実行に使うシェルに制限はありません。

機能

コマンドの機能の概略を説明しています。

形式

コマンドの入力形式を示します。文法記述記号については、「はじめに」の「■このマニュアルで使用している記号」を参照してください。

オプション

オプションごとに、機能と指定方法を説明しています。記載順はアルファベット順です。必須オプションは「形式」の記述順に従って入力してください。

指定例

コマンドの指定例を示します。

表示形式

コマンドの指定例と、その実行結果を示します。

終了コード

コマンドを実行したときの終了コードを示します。終了コードは表示されないので、シェルプログラムなどで終了コードを判定して運用してください。また、シグナル発生時の終了コードは保証しません。

注意事項

コマンドを実行するときの注意事項や制限事項について説明しています。

rdsbkclearコマンド（バックアップの削除）

機能

パッケージのバックアップを削除します。

形式

rdsbkclear　-r資源名

オプション

-r資源名

バックアップを削除するパッケージの資源名を指定します。資源名の指定方法を次に示します。

プログラムプロダクトの場合

PP形名を指定します。

ユーザデータおよびユーザプログラムの場合

パッケージング時に指定した資源名を指定します。

終了コード

終了コード

意味

0

正常終了しました。

1

該当するバックアップはありません。

3

オプションが間違っています。

7

コマンドをスーパユーザで実行していません。

9

システムエラーが起こりました（削除に失敗しました）。

注意事項

rdsbkclearコマンドの実行結果は、配布管理システムに通知されません。配布管理システムから資源状態の収集指令を実行し、資源状態ファイルを更新してください。

HP-UX版の他社ソフトウェアのバックアップは、rdsbkclearコマンドでは削除できません。

rdscfclrコマンド（収集庫の初期化）

機能

収集庫を初期化します。収集庫のファイルはすべて削除されます。

形式

OSがHP-UXでない場合

/NETMRDS/COM/rdscfclr

OSがHP-UXの場合

/opt/NETMDMW/bin/rdscfclr

終了コード

終了コード

意味

0

正常終了しました。

1

コマンドをスーパユーザで実行していません。

2

システムエラーが起こりました。

99

シグナルを受信したため、コマンドの処理を終了しました。

rdscmコマンド（共用資源の登録）

機能

共用資源として、ユーザデータ・ユーザプログラムをハードディスクから登録することを指定します。他社ソフトウェア、OSパッチ、および同一のOSに配布するユーザデータ・ユーザプログラムを登録することもできます。

形式

rdscm〔-ISVSOFT〕
〔-kパスワード〕
〔｛-dユーザ資源パス｜-Dユーザ資源パス記述ファイル名｝〕
〔-gグループ名〕
〔-r資源名〕
〔-pプログラム名〕
〔-vバージョン/リビジョン〕
〔-V前提バージョン/リビジョン〕
〔-G世代番号〕
〔-h上位システムのホスト名〕
〔-mマネージングホスト名〕
〔-Lインストールモード〕
〔-Q〕
〔-t組み込み日時〕
〔登録ファイル名〕
〔-OSPATCH〕
〔-REBOOT〕
〔-ISVRESレスポンスファイル名〕
〔-ISVADMインストール管理ファイル名〕

オプション

-Dユーザ資源パス記述ファイル名　〜((1〜128文字（半角の場合）))

ユーザ資源パス記述ファイルのファイル名を指定します。このオプションを指定すると複数のディレクトリおよびファイルをまとめて登録できます。ユーザ資源パス記述ファイルの作成方法については、「2.2.3(2)　ユーザ資源パス記述ファイルの作成」を参照してください。-dオプションと-Dオプションは、同時に指定できません。また、「..」を含むパスを指定しないでください。

-Dオプションを省略すると、/NETMRDS/UPUPL/hd/下（OSがHP-UX の場合は、/var/opt/NETMDMW/UPUPL/hd/下）のディレクトリまたはファイルが配布されます。空のディレクトリを登録した場合、配布先ではディレクトリ構造だけが復元されます。

-dユーザ資源パス　〜((1〜128文字（半角の場合）))

登録するソフトウェアのディレクトリまたはファイルを絶対パスまたは相対パスで指定します。

-dオプションと-Dオプションは同時に指定できません。また、「..」を含むパスは指定しないでください。

-dオプションを省略すると、/NETMRDS/UPUPL/hd/下（OSがHP-UX の場合は、/var/opt/NETMDMW/UPUPL/hd/下）のディレクトリまたはファイルが配布されます。空のディレクトリを登録した場合、配布先ではディレクトリ構造だけが復元されます。

なお、他社ソフトウェアおよびOSパッチを登録する場合は、相対パスで、必ず指定してください。また、OSパッチを登録する場合は、ファイル名を指定してください。

-G世代番号　〜＜半角の英大文字、数字＞((4けた))

登録するソフトウェアの世代番号を指定します。このオプションで世代番号を指定しない場合、登録ファイルでの指定が有効となります。-Gオプションでの指定は、登録ファイルでの指定よりも優先されます。

-gグループ名　〜＜半角の英大文字、数字＞((2文字))

ソフトウェアを登録するグループ名を指定します。1グループに登録できるソフトウェア数は、256です。新規にグループを作成してソフトウェアを登録する場合、そのグループに付ける名称をここで指定すれば、自動的にグループが作成されてソフトウェアが登録できます。

登録する配布管理システムごとにグループ名を変更してください。同一グループ名のソフトウェアを異なる配布管理システムへそれぞれ登録した場合、資源名が異なっていてもグループ名が同一であると、そのソフトウェアを配布できないことがあります。

-gオプションでグループ名を指定しない場合、登録ファイルでの指定が有効となります。また、-gオプションでの指定は、登録ファイルでの指定より優先されます。登録ファイルを使わない場合、-gオプションを必ず指定してください。

-h上位システムのホスト名　〜＜半角の英大文字、数字、ハイフン、アンダーバー、およびピリオド＞((1〜64文字))

エンドWSで、設定ファイルのManagingHostとは異なる上位システムにパッケージングするときに、その上位システムのホスト名を指定します。

-ISVADMインストール管理ファイル名〜＜半角文字＞((1〜128文字))

Solaris版の他社ソフトウェアを登録する場合、インストール管理ファイルを絶対パスで指定します。

他社ソフトウェアを配布すると、配布先システムではOS標準のインストールコマンドが実行されます。その際、-ISVADMオプションで指定したファイルは、OS標準のインストールコマンドpkgaddの-aオプションで使用されます。

-ISVADMオプションを省略する場合は、pkgaddコマンドの規定するパスに、インストール管理ファイルを格納しておいてください。

インストール管理ファイルの内容については、OSのマニュアルを参照してください。

-ISVRESレスポンスファイル名〜＜半角文字＞((1〜128文字))

インストール時にユーザ応答の必要な、HP-UXまたはSolaris版の他社ソフトウェアを登録する場合、レスポンスファイルまたはレスポンスファイルを含むディレクトリを絶対パスで指定する必要があります。

他社ソフトウェアを配布すると、配布先システムではOS標準のインストールコマンドが実行されます。その際、-ISVRESオプションで指定したファイルまたはディレクトリは、次に示すOS標準のインストールコマンドのオプションで使用されます。

HP-UXの場合：swinstall -cディレクトリ名

Solarisの場合：pkgadd -rファイル名

レスポンスファイルの内容については、各OSのマニュアルを参照してください。

-ISVSOFT

他社ソフトウェアを登録する場合、最初のオプションとして、必ず指定してください。

-kパスワード　〜＜半角の英大文字、数字＞((1〜8文字))

配布管理システムへソフトウェアを登録するためのパスワードを指定します。パスワードには、配布管理システムで資源登録WSを識別するために設定しているパスワードを指定します。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerに登録する場合

リレーショナルデータベースを作成したときに指定したパスワードを指定してください。リレーショナルデータベースを使っていない場合は指定しません。

この値を省略すると、パスワードの入力を要求するメッセージが表示されます。パスワードを画面に表示させないで入力したい場合は、この時点でパスワードを入力してください。-Qオプションを指定した場合、-kオプションは省略できません。

-Lインストールモード

資源格納庫に登録するソフトウェアの、インストールモードを指定します。

G

GUIインストールモード

B

バックグラウンドインストールモード

-Lオプションを省略した場合は、バックグラウンドインストールモードが仮定されます。-Lオプションは、Windowsの配布先システムの場合にだけ有効です。Windowsの配布先システム以外の場合は無視されます。

-mマネージングホスト名　〜＜半角の英大文字、数字、ハイフン、アンダーバー、およびピリオド＞((1〜64文字))

クライアントWSで、設定ファイルのManagingHostとは異なる上位システムにパッケージングするときに、その上位システムのホスト名を指定します。

-OSPATCH

OSパッチを配布する場合に指定します。このオプションを指定すると、資源名を省略した場合に、OSパッチのファイル名から自動的に資源名が付けられます。自動的に資源名が付けられる規則を次に示します。

OSパッチのアーカイブファイル名に含まれていて、資源名に指定できない文字は、「-（半角のハイフン）」に変更される。

半角の英大文字が指定された場合は、変更しない。

半角の英小文字が指定された場合は、半角の英大文字に変更される。

OSパッチのアーカイブファイル名が44文字を超える場合は、42文字を超える部分は削除され、末尾に「--」が付加される。

このオプションを指定してOSパッチを配布する場合、次のことに注意してください。

このオプションを指定する場合は、必ず-dオプションを指定してください。

OSパッチをパッケージングする場合、-dオプションには相対パスでファイル名を指定してください。

このオプションと、-Dオプションは同時に指定できません。

-pプログラム名　〜((1〜50文字（半角の場合）))

登録するソフトウェアに付ける一般名称を指定します。この名称は、資源名以外に通称として何か名称を付けたい場合に指定します。-pオプションでプログラム名を指定しない場合、登録ファイルでの指定が有効となります。-pオプションでの指定は、登録ファイルでの指定より優先されます。

登録ファイル名を指定しない場合、-pオプションを省略すると、空白文字が仮定されます。ただし、他社ソフトウェアの場合、-rオプションと-pオプションを省略すると、プログラム名は自動生成されます。

-Q

パッケージング時にパスワードの入力エラーなどが起こったときに、応答待ちにしないで即時に処理を終了したいときに指定します。-Qオプションを指定した場合、-kオプションの指定は省略できません。

-Qオプションは、次に示すことが起こった場合にコマンドの処理をすぐに終了させるときに指定します。

コマンドにパスワードを指定していない

パスワードが間違っている

ソフトウェアを登録しようとしたグループに、ほかの配布先システムがパッケージングを実行中である

また、登録しようとしたソフトウェアと同じ名称のソフトウェアがある場合に、上書きするかどうかを問い合わせるメッセージ（KDDM1544-Q）を表示させないでコマンドを終了するときも、-Qオプションを指定してください。

-REBOOT

資源の配布後、OSを再起動する場合に指定します。このオプションは、設定ファイルのRebootPermissionにYesを指定すると、有効になります。

-r資源名　〜＜半角の英大文字、数字、ハイフン、およびアンダーバー＞((1〜44文字))

登録するソフトウェアに付ける名称を指定します。この名称には、ネットワークシステム内で固有な名称を指定します。このオプションで資源名を指定しない場合、登録ファイルでの指定が有効となります。また、-rオプションでの指定は、登録ファイルでの指定より優先されます。

登録ファイルを使わない場合は、-rオプションを必ず指定してください。ただし、他社ソフトウェアおよびOSパッチの場合は、-rオプションを省略することもできます。省略すると、資源名は自動生成されます。資源名の自動生成については、「2.2.2(2)(c)　資源名の自動生成について」を参照してください。

-t組み込み日時

ユーザデータ・ユーザプログラムを組み込む日時を「YYYYMMDDHHMM」の形式で指定します。

PCに配布した場合は、組み込み日時に達した時点で自動的に組み込まれますが、WSに配布する場合はrdsuptコマンドを実行する必要があります。rdsuptコマンドを実行した時点で、組み込み日時に達しているパッケージが組み込まれます。

-tオプションを指定する場合は、GeneratorにNETM_DM_GFを指定してください。

-V前提バージョン/リビジョン　〜＜半角の英大文字、数字、および / ＞((1〜6文字))

登録するソフトウェアを配布するときに、前提となるバージョン/リビジョンを指定します。-Vオプションに指定した前提バージョン/リビジョンは、登録ファイルの指定よりも優先されます。-Vオプションの指定を省略すると、登録ファイルの指定が有効になります。

前提バージョン/リビジョンに「000000」を指定した場合は、前提バージョン/リビジョンに関係なく無条件にソフトウェアが配布されます。登録ファイルと-Vオプションを両方とも指定しなかった場合は、空白が仮定され、前提バージョンのチェックはしないでソフトウェアが配布されます。

他社ソフトウェアの場合、-Vオプションは無効です。

-vバージョン/リビジョン　〜＜半角の英大文字、数字、および / ＞((1〜6文字))

登録するソフトウェアのバージョン/リビジョンを指定します。このオプションでバージョン/リビジョンを指定しない場合、登録ファイルでの指定が有効となります。-vオプションでの指定は、登録ファイルでの指定より優先されます。

登録ファイル名を指定しない場合に-vオプションを省略すると、空白文字が仮定されます。ただし、他社ソフトウェアの場合、-rオプションと-ｖオプションを省略すると、バージョン/リビジョンは自動生成されます。

登録ファイル名

登録ファイル名を、絶対パスまたは相対パスで指定します。登録ファイル名、ユーザ資源パスおよびユーザ資源パス記述ファイルの指定を省略すると、次の登録ファイルパスが仮定されます。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/UPUPL/AC000000

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/UPUPL/AC000000

登録ファイルを使わない場合、-gグループ名を必ず指定してください。また、日立プログラムプロダクトおよびユーザデータ・ユーザプログラムの場合、登録ファイルを使わないときは、-r資源名を必ず指定してください。

終了コード

終了コード

意味

0

正常終了しました。

2

ディスクの空き容量が不足しました。不要なファイルを削除してください。

3

インタフェースが不正です。設定ファイルまたは登録ファイルの書式を見直してください。

4

システムエラーが起こりました。システム管理者に連絡してください。

5

通信エラーが起こりました。システム管理者に連絡してください。

6

内部エラーが起こりました。システム管理者に連絡してください。

7

起動できません。システム管理者に連絡してください。

8

同じ名称のソフトウェアは登録済みか、ほかの端末で同じグループに同じ名称のソフトウェアを登録中です。同じ名称のソフトウェアが登録済みのときは、登録ファイルを見直すか、登録済みのパッケージを削除してください。ほかの端末で同じグループに同じ名称のソフトウェアを登録中のときは、しばらく待ったあとで、コマンドを再実行してください。

9

不正なソフトウェアを登録しています。登録済みの不正なパッケージを削除してください。

10

ソフトウェアの登録数が超過しました。配布管理システムのシステム管理者に連絡してください。

11

ほかの端末でソフトウェアを登録中です。しばらく待ってからコマンドを再実行してください。

注意事項

動作環境設定用ファイルに「PROHIBITPATH=NO」を設定していない場合、パッケージング時、ユーザ資源パスに/、/ofis、/usr、/etcは指定できません。これらのディレクトリ下の1ディレクトリまたはファイル（/etc/hosts、/etc/passwdなど）を指定することはできます。ただし、/（ルート）下のファイルおよびスペシャルファイルは指定できません。

ユーザ資源パスとして、/NETMRDS/UPUPL/hd（OSがHP-UXの場合は、/var/opt/NETMDMW/UPUPL/hd）を絶対パスで指定できません。

ユーザ資源パスにディレクトリを指定する場合は、指定ディレクトリ下のファイルのパス名が128バイト以下になるように指定してください。

このコマンドをバックグラウンドで実行する場合（「&」を付加して実行する場合）は、必ず-Qオプションを指定してください。

指定例

他社ソフトウェア/home/usr/aaa.rpmを登録する場合

/home/usrディレクトリに移動したあと、次のように指定します。

レスポンスファイル/tmp/ISVSOFT/ISVSOFT.res、インストール管理ファイル/tmp/ISVSOFT/ISVSOFT.admを指定し、他社ソフトウェア/home/usr/aaa/bbbを登録する場合

/home/usr/aaa/bbbディレクトリに移動したあと、次のように指定します。

rdsftコマンド（パッケージング、パッケージ配布）

機能

テープ系およびディスク系デバイスまたはハードディスクから、プログラムプロダクトを登録することを指示します。

ハードディスクからユーザデータおよびユーザプログラムを登録することを指示します。

エンドWSの場合、配布管理システムからの配布指令に従って、パッケージの配布を指示します。

形式

プログラムプロダクトの登録

rdsft -c
〔-kパスワード〕
｛-s｜-S登録PP形名｝
〔-gグループ名〕
〔-h上位システムのホスト名〕
〔-Q〕
-C｛スペシャルファイル名｜日立PP格納ディレクトリ｝
〔登録ファイル名〕

ユーザデータおよびユーザプログラムの登録

rdsft -c
〔-kパスワード〕
〔｛-dユーザ資源パス｜-Dユーザ資源パス記述ファイル名｝〕
〔-gグループ名〕
〔-r資源名〕
〔-pプログラム名〕
〔-vバージョン/リビジョン〕
〔-V前提バージョン/リビジョン〕
〔-G世代番号〕
〔-h上位システムのホスト名〕
〔-mマネージングホスト名〕
〔-Q〕
〔登録ファイル名〕

パッケージ配布

rdsft -a
〔-h上位システムのホスト名〕

オプション

-a

エンドWSで、自UNIXマシンに対する配布指令がある場合に、その配布指令に従ってパッケージを配布することを指定します。自UNIXマシンに対する配布指令がすべて終了したあとで、コマンドの処理を終了します。

自UNIXマシンに対する複数の配布指令を処理中にエラーになった場合、次のようになります。

組み込み処理中にエラーになった場合は、エラーになった配布指令の処理を中止してそのほかの配布指令を続行します。

配布管理システムとの通信処理中にエラーになった場合は、エラーになった時点ですべての処理を打ち切ります。

自UNIXマシンに対する配布指令がない場合は、処理を終了します。

上位システムに自UNIXマシンのシステム構成情報が存在しない場合や、自UNIXマシンから通知すべきシステム構成情報が存在する場合は、上位システムへの接続の過程でシステム構成情報を通知します。

-Cスペシャルファイル名または日立PP格納ディレクトリ　〜((1〜128文字（半角の場合）))

日立プログラムプロダクトを登録する場合、必ず指定してください。

スペシャルファイル名

ソフトウェアを登録するテープ系およびディスク系デバイスに対応したスペシャルファイル名を/dev/から絶対パスで指定します。スペシャルファイル名の指定方法は、「2.2.2(1)　日立プログラムプロダクトの登録」を参照してください。

システムで標準提供していないスペシャルファイルを使ってプログラムプロダクトを登録する場合、そのスペシャルファイルをスペシャルファイル定義ファイルに定義しておく必要があります。スペシャルファイルの定義方法については、「2.2.3(3)　スペシャルファイル定義ファイルの作成」を参照してください。

日立PP格納ディレクトリ

日立プログラムプロダクトが格納されたディレクトリを絶対パスで指定します。ただし、ルートディレクトリ(/)は指定できません。指定した日立プログラムプロダクトの格納ディレクトリには、以下のような各OSのディレクトリが存在する必要があります。これらは小文字で存在する場合もあります。各OSのディレクトリ以外は格納しないでください。

“HPUX”,“IPFHPUX”,“LINUX”,“IPLINUX”,“AIX”,“SOLARIS”など。

-c

配布管理システムへソフトウェアを登録することを指定します。

登録するソフトウェアは、登録前・登録後とも2ギガバイトを超えないようにしてください。登録されたソフトウェアは、登録元と同じOSのマシンにしか配布できません。

-Dユーザ資源パス記述ファイル名　〜((1〜128文字（半角の場合）))

ユーザ資源パス記述ファイルのファイル名を指定します。このオプションを指定すると、複数のディレクトリおよびファイルをまとめて登録できます。ユーザ資源パス記述ファイルの作成方法については、「2.2.3(2)　ユーザ資源パス記述ファイルの作成」を参照してください。-dオプションと-Dオプションは同時に指定できません。また、ユーザ資源パス記述ファイルに「..」を含むパスを指定しないでください。この値を省略すると、/NETMRDS/UPUPL/hd/下（OSがHP-UXの場合は、/var/opt/NETMDMW/UPUPL/hd/下）のディレクトリまたはファイルが配布されます。空のディレクトリを登録した場合、配布先ではディレクトリ構造だけが復元されます。

-dユーザ資源パス　〜((1〜128文字（半角の場合）))

登録するソフトウェアのディレクトリまたはファイルを絶対パスまたは相対パスで指定します。

-dオプションと-Dオプションは同時に指定できません。また、「..」を含むパスを指定しないでください。

この値を省略すると、/NETMRDS/UPUPL/hd/下（OSがHP-UXの場合は、/var/opt/NETMDMW/UPUPL/hd/下）のディレクトリまたはファイルが配布されます。空のディレクトリを登録した場合、配布先ではディレクトリ構造だけが復元されます。

-G世代番号　〜＜半角の英大文字、数字＞((4けた))

登録するソフトウェアの世代番号を指定します。

-Gオプションに指定した世代番号は、登録ファイルの指定よりも優先されます。-Gオプションを省略すると、登録ファイルの指定が有効になります。

-gグループ名　〜＜半角の英大文字、数字＞((2文字))

ソフトウェアを登録するグループ名を指定します。1グループに登録できるソフトウェア数は、256です。新規にグループを作成してソフトウェアを登録する場合、そのグループに付ける名称をここで指定すれば、自動的にグループが作成されてソフトウェアが登録できます。

登録する配布管理システムごとに、グループ名を変更してください。同一グループ名のソフトウェアを異なる配布管理システムへそれぞれ登録した場合、資源名が異なっていてもグループ名が同一であると、そのソフトウェアを配布できないことがあります。

-gオプションでグループ名を指定しない場合、登録ファイルでの指定が有効となります。-gオプションでの指定は、登録ファイルでの指定より優先されます。登録ファイルを使わない場合、-gオプションを必ず指定してください。

-h上位システムのホスト名　〜＜半角の英大文字、数字、ハイフン、アンダーバー、およびピリオド＞((1〜64文字))

エンドWSで、設定ファイルのManagingHostとは異なる上位システムにパッケージング、または指令を確認するときに、その上位システムのホスト名を指定します。

-kパスワード　〜＜半角の英大文字、数字＞((1〜8文字))

配布管理システムへソフトウェアを登録するためのパスワードを指定します。指定するパスワードには、配布管理システムで資源登録WSを識別するために設定しているパスワードを指定します。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerに登録する場合

リレーショナルデータベースを作成したときに指定したパスワードを指定してください。リレーショナルデータベースを使っていない場合は指定しません。

-kオプションを省略すると、パスワードの入力を要求するメッセージが表示されます。パスワードを画面に表示させないで入力したい場合は、この時点でパスワードを入力してください。-Qオプションを指定した場合、-kオプションの指定は省略できません。

-mマネージングホスト名　〜＜半角の英大文字、数字、ハイフン、アンダーバー、およびピリオド＞((1〜64文字))

クライアントWSで、設定ファイルのManagingHostとは異なる上位システムにパッケージングするときに、その上位システムのホスト名を指定します。

-pプログラム名　〜((1〜50文字（半角の場合）))

登録するソフトウェアに付ける一般名称を指定します。この名称は、資源名以外に通称として何か名称を付けたい場合に指定します。このオプションでプログラム名を指定しない場合、登録ファイルでの指定が有効となります。また、-pオプションでの指定は、登録ファイルでの指定より優先されます。登録ファイル名を指定しない場合、-pオプションを省略すると、空白文字が仮定されます。

-Q

パッケージング時にパスワードの入力エラーなどが起こったとき、応答待ちにしないで、即時に処理を終了したいとき指定します。-Qオプションを指定した場合、-kオプションの指定は省略できません。

-Qオプションは、次に示すことが起こった場合にコマンドの処理をすぐに終了させるときに指定します。

コマンドにパスワードを指定していない

パスワードが間違っている

ソフトウェアを登録しようとしたグループに、ほかの配布先システムがパッケージングを実行中である

また、登録しようとしたソフトウェアと同じ名称のソフトウェアがある場合に、上書きするかどうかを問い合わせるメッセージ（KDDM1544-Q）を表示させないでコマンドを終了するときも、-Qオプションを指定してください。

-r資源名　〜＜半角の英大文字、数字、ハイフン、およびアンダーバー＞((1〜44文字))

登録するソフトウェアに付ける名称を指定します。この名称には、ネットワークシステム内で固有となる名称を付けてください。

-rオプションに指定した資源名は、登録ファイルの指定よりも優先されます。-rオプションを省略すると、登録ファイルの指定が有効になります。登録ファイルを使わないシステムの場合は、-rオプションは必ず指定してください。

｛-s｜-S登録PP形名｝　〜((1〜128文字の英数字（半角の場合）))

登録するプログラムプロダクトを指定します。統合/内訳形名の日立プログラムプロダクトをパッケージングする場合、統合形名を指定することはできますが、内訳形名を指定することはできません。

-s

登録ファイルで指定したプログラムプロダクトを登録することを示します。

-S登録PP形名

登録するプログラムプロダクトのPP形名を指定することを示します。空白や特殊文字を含めて、128文字以内で指定してください。

-sオプションと-Sオプションは、どちらかを必ず指定してください。

-V前提バージョン/リビジョン　〜＜半角の英大文字、数字、および / ＞((1〜6文字))

登録するソフトウェアを配布するときに、前提となるバージョン/リビジョンを指定します。-Vオプションに指定した前提バージョン/リビジョンは、登録ファイルの指定よりも優先されます。-Vオプションの指定を省略すると、登録ファイルの指定が有効になります。

前提バージョン/リビジョンに「000000」を指定した場合は、前提バージョン/リビジョンに関係なく無条件にソフトウェアが配布されます。

登録ファイルと-Vオプションを両方とも指定しなかった場合は、空白が仮定され、前提バージョンのチェックはしないでソフトウェアが配布されます。

-vバージョン/リビジョン　〜＜半角の英大文字、数字、および / ＞((1〜6文字))

登録するソフトウェアのバージョン/リビジョンを指定します。

-vオプションに指定したバージョン/リビジョンは、登録ファイルの指定よりも優先されます。-vオプションを省略すると、登録ファイルの指定が有効になります。

登録ファイル名

登録ファイル名を、絶対パスまたは相対パスで指定します。ユーザデータおよびユーザプログラムの登録の場合、登録ファイル名、ユーザ資源パスおよびユーザ資源パス記述ファイルの指定を省略すると、次に示す登録ファイルパスが仮定されます。

/NETMRDS/UPUPL/AC000000

（OSがHP-UXの場合は、/var/opt/NETMDMW/UPUPL/AC000000）

登録ファイルを使わない場合、次に示すオプションを必ず指定してソフトウェアを登録してください。

プログラムプロダクトを登録する場合

-gグループ名

ユーザデータおよびユーザプログラムを登録する場合

-gグループ名

-r資源名

終了コード

終了コード

意味

0または1

正常終了しました。

2

ディスクの空き容量が不足しました。不要なファイルを削除してください。

3

インタフェースが不正です。設定ファイルまたは登録ファイルの書式を見直してください。

4

システムエラーが起こりました。システム管理者に連絡してください。

5

通信エラーが起こりました。システム管理者に連絡してください。

6

内部エラーが起こりました。システム管理者に連絡してください。

7

起動できません。システム管理者に連絡してください。

8

同じ名称のソフトウェアは登録済み、またはほかの端末で同じグループに同じ名称のソフトウェアを登録中です。同じ名称のソフトウェアが登録済みのときは、登録ファイルを見直すか、登録済みのパッケージを削除してください。ほかの端末で同じグループに同じ名称のソフトウェアを登録中のときは、しばらく待ったあとで、コマンドを再実行してください。

9

不正なソフトウェアを登録しています。登録済みの不正なパッケージを削除してください。

10

ソフトウェアの登録数が超過しました。配布管理システムのシステム管理者に連絡してください。

11

ほかの端末でソフトウェアを登録中です。しばらく待ったあとで、コマンドを再実行してください。

注意事項

自UNIXマシンに組み込まれているパッケージと同一名称のパッケージが配布指示された場合、配布処理はしません。強制配布指令で配布された場合は、配布処理を実行します。

動作環境設定用ファイルに「PROHIBITPATH=NO」を設定していない場合、ユーザデータおよびユーザプログラムの登録時、ユーザ資源パスに /、/ofis、/usr、/etcは指定できません。これらのディレクトリ下の1ディレクトリまたはファイル（/etc/hosts、/etc/passwdなど）を指定することはできます。また、/（ルート）下のファイルおよびスペシャルファイルは登録できません。

ユーザ資源パスとして、/NETMRDS/UPUPL/hd（HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW/UPUPL/hd）を絶対パスで指定できません。

ユーザ資源パスにディレクトリを指定する場合は、指定ディレクトリ下のファイルのパス名が128バイト以下になるように指定してください。

シンボリックリンクを含むディレクトリをユーザ資源パスに指定しないでください。

このコマンドをバックグラウンドで実行する場合（「&」を付加して実行する場合）は、必ず-Qオプションを指定してください。

rdsiddefineコマンド（グループid定義ファイルの登録、グループidの表示・定義解除）

機能

グループid定義ファイルを登録します。

上位の中継システムに登録したグループid定義ファイルの内容を表示します。

グループidの定義をすべて解除します。

形式

グループid定義ファイルの登録

rdsiddefine -s〔-dグループid名〕〔-k〔パスワード〕〕
              〔-g中継システム名〕

グループid定義ファイルの表示

rdsiddefine -ll〔-a〕

グループid定義の解除

rdsiddefine -dl

オプション

-a

自システムから登録したすべてのグループidを中継システムごとに表示します。このオプションを省略した場合は、基本機能の設定ファイルの「ManagingHost」で指定された中継システムに登録したグループidだけが表示されます。

-dグループid名

配布管理システムから登録したグループidの場合　〜＜全角文字、または!、"、%、'、*、.、/、:、<、>、?、@、¥、|を除く半角文字＞((半角32文字分以内))

配布先システムで登録したグループidの場合　〜＜半角の英大文字、数字＞((1〜8文字))

自UNIXマシンのグループidの定義を追加するときに指定します。グループidには、「networkID_」で始まる名称を使わないでください。

このオプションを省略すると、グループid定義ファイル（/NETMRDS/rdsprm/DMWIDUPM）で指定したグループidが登録されます。ただし、配布管理システムから登録したグループidに定義を追加する場合は、このオプションを使って登録してください。これ以外の方法では追加できません。

配布管理システムからグループidを定義する場合は、プラットフォーム間で文字コードを一致させてください。文字コードが異なると、パッケージを配布できなくなることがあります。

-dl

自システムが登録されているすべてのグループidから、自システムの名前を削除します。自システム削除の対象となるグループidは、基本機能の設定ファイルで設定した中継システム、および自クライアントを登録したことのある中継システムで管理しているグループidです。特定の中継システムを指定して自システムの定義を削除することはできません。

-g中継システム名

グループid を登録する中継システムのホスト名またはIP アドレスを指定します。このオプションを省略した場合は、基本機能の設定ファイルの「ManagingHost」で指定された中継システムに登録されます。そのため、このオプションに「ManagingHost」で指定された中継システムは指定しないでください。

-kパスワード

追加するグループidのパスワードを指定します。-dオプションで指定したグループidが配布管理システムから登録したidで、パスワードの設定がない場合は、「-k」だけ指定してください。

-ll

上位の中継システムに登録したグループid定義ファイルの内容を、グループid定義ファイルと同じ形式で表示します。このオプションで表示されるグループidは、当該配布先システムからrdsiddefine -sコマンドを使用して登録したグループidだけとなります。上位システムから登録したグループidは表示されません。

-s

グループid定義ファイルを登録します。

表示形式

rdsiddefine -llコマンドに-aオプションを指定して実行したときの表示形式を次に示します。

終了コード

終了コード

意味

0

正常終了しました。

1

グループid定義ファイルがありません。

2

インタフェースが間違っています。または、コマンドをスーパユーザで実行していません。

3

rdsiddefineコマンドとrdsidexecコマンドを同時に実行しています。

253

通信エラーが起こりました。

254

システムエラーが起こりました。

255

上記以外のエラーが起こりました。

注意事項

グループid定義ファイルの登録時に通信エラーなどが起こった場合、グループid定義ファイルはそのまま保管されています。rdsiddefineコマンドを再実行するかまたはシステムを再起動すれば、グループid定義ファイルを登録できます。

rdsiddefineコマンドでグループidの定義を変更した場合、rdsidexecコマンドを実行してください。rdsidexecコマンドを実行すると、追加したグループidに対する指令が実行されます。

グループidの定義を解除すると、解除されたグループidに属している配布先システムの組み込み待ち状態になっている指令は、キャンセルされます。

クライアントWSまたは中継システムから定義したグループidが、配布管理システムのid登録機能の上書き登録指定をして上書きされた場合、グループidを定義したクライアントWSまたは中継システムから-sオプションを指定してグループidの定義を解除することはできません。定義先の中継システムで-dmオプションを指定して、グループidの定義を解除してください。

rdsidexecコマンド（グループidを指定した指令の実行）

機能

指令保管庫に保管されている指令のうち、rdsiddefineコマンドで追加されたグループidに該当する指令を実行します。

形式

rdsidexec

終了コード

終了コード

意味

0

正常終了しました。

1

該当する指令がありません。

2

インタフェースが間違っています。または、コマンドをスーパユーザで実行していません。

3

rdsiddefineコマンドとrdsidexecコマンドを同時に実行しています。

253

通信エラーが起こりました。

254

システムエラーが起こりました。

255

上記以外のエラーが起こりました。

注意事項

rdsiddefineコマンドでグループidの定義を変更したあと、rdsidexecコマンドを実行していないグループidの指令はすべて実行されます。

rdsinssetコマンド（組み込みパッケージの選択）

機能

配布されたパッケージを組み込むかどうかを選択します。

組み込みが許可されているパッケージの一覧を表示します。

組み込みが許可されているパッケージを組み込みます。

形式

組み込み許可のパッケージの一覧を表示

    rdsinsset -l

組み込み許可のパッケージの組み込み

    rdsinsset -x -r完全資源名〔完全資源名…〕

オプション

-l

組み込みが許可されているパッケージの一覧を表示します。

-r完全資源名

コマンドを実行する対象の完全資源名を指定します。完全資源名は複数指定できます。指定する形式を次に示します。

DM種別コード.グループ名.資源名〔.バージョン/リビジョン〔.世代番号〕〕

バージョン/リビジョンおよび世代番号を省略した場合は、それ以外の条件が一致するすべてのパッケージが操作対象になります。

-x

組み込みが許可されているパッケージを組み込みます。

表示形式

（例1）

組み込み許可パッケージ一覧の表示形式（クライアントWSの場合）を次に示します。

（例2）

組み込み許可パッケージ一覧の表示形式（エンドWSの場合）を次に示します。

（例3）

許可されたパッケージを組み込んだときの表示形式を次に示します。

注意事項

組み込み許可パッケージの一覧で組み込み期限超過マーク（*）が表示されているパッケージは、組み込めません。

ManagingHostで設定したホスト以外から配布されたパッケージは組み込めません。

OSの再起動が設定されているパッケージを指定した場合、出力されるメッセージ（KDDM0559-QおよびKDDM0560-Q）に従ってキーを入力してください。この操作をすることで、パッケージをインストールし、OSを再起動できるようになります。

組み込み許可パッケージの一覧で分割配布中のパッケージは、資源状態がERRORと表示されます。

rdsinsset -xコマンドでは、上書きの指定がなくても組み込み済みのパッケージを組み込みます。

システム起動時組み込み、またはシステム停止時組み込みのパッケージは、rdsinsset -xコマンドを一度実行した後にシステムの再起動を行ってください。

このコマンドはバックグラウンドで実行（「&」を付加して実行）しないでください。

rdskillsrvコマンド（JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの停止）

機能

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentを停止します。

形式

OSがHP-UXでない場合

/NETMRDS/COM/rdskillsrv

OSがHP-UXの場合

/opt/NETMDMW/lbin/rdskillsrv

終了コード

終了コード

意味

0

正常終了しました。

1

コマンドをスーパユーザで実行していません。

注意事項

rdskillsrvコマンドを実行する前に、次のコマンドを実行し、結果通知用プロセスを停止してください。

クライアントWSの場合：rdsrf -q

エンドWSの場合：/NETMRDS/COM/rdssnde -q（HP-UXの場合は/opt/NETMDMW/lbin/rdssnde -q）

rdslistdelコマンド（ユーザ資源組み込み情報の削除）

機能

自システムのユーザ資源組み込み情報を削除します。

形式

OSがHP-UXでない場合

/NETMRDS/COM/rdslistdel〔-r資源名〕

OSがHP-UXの場合

/opt/NETMDMW/bin/rdslistdel〔-r資源名〕

オプション

-r資源名　〜＜半角の英大文字、数字、ハイフン、およびアンダーバー＞((1〜44文字))

削除するユーザ資源組み込み情報の資源名を指定します。資源名にはパッケージング時に指定した名称を指定してください。-rオプションを省略すると、自システムのユーザ資源組み込み情報をすべて削除します。

終了コード

終了コード

意味

0

正常終了しました。または、該当するユーザ資源組み込み情報がありません。

-1

ユーザ資源組み込み情報の削除に失敗しました。

注意事項

ユーザ資源組み込み情報を削除すると実際の組み込み状態と不一致になるため、注意してください。

rdslistdelコマンドの実行結果は、配布管理システムに通知されません。配布管理システムの情報も削除したい場合は、配布管理システム側で削除してください。

rdslstコマンド（登録対象のパッケージの表示）

機能

-Sオプションで指定したプログラムプロダクトがスペシャルファイル、または日立PP格納ディレクトリにある場合に、プログラムプロダクトの形名、バージョン/リビジョン番号およびプログラム名を出力します。

-fオプションに指定した登録ファイルに指定してある、プログラムプロダクトの形名、バージョン/リビジョン番号およびプログラム名を出力します。

形式

登録PP形名を指定してパッケージを表示

rdslst〔-S登録PP形名〕｛スペシャルファイル名｜日立PP格納ディレクトリ｝

登録ファイル名を指定してパッケージを表示

rdslst〔-fファイル名〕｛スペシャルファイル名｜日立PP格納ディレクトリ｝

オプション

-fファイル名　〜((1〜128文字（半角の場合）))

指定したプログラムプロダクトを確認する、登録ファイルのファイル名を指定します。ファイル名は絶対パスで指定してください。

-S登録PP形名　〜((1〜128文字（半角の場合）))

媒体に登録されていることを確認する、プログラムプロダクトの基本形名を指定します。空白および特殊文字も含めて128文字以内で指定してください。

プログラムプロダクトの形名は、UNIXオペレーティングシステムの正規表現を使って指定できます。

スペシャルファイル名

媒体をセットする装置に合わせたスペシャルファイル名を指定してください。スペシャルファイル名の指定方法については、「2.2.2(1)　日立プログラムプロダクトの登録」を参照してください。

システムで標準提供していないスペシャルファイルを使ってプログラムプロダクトを登録する場合、そのスペシャルファイルをスペシャルファイル定義ファイルに定義しておく必要があります。スペシャルファイルの定義方法については、「2.2.3(3)　スペシャルファイル定義ファイルの作成」を参照してください。

日立PP格納ディレクトリ

日立プログラムプロダクトを格納したディレクトリを絶対パスで指定してください。ただし、ルートディレクトリ(/)は指定できません。指定した日立プログラムプロダクトの格納ディレクトリには、以下のような各OSのディレクトリが存在する必要があります。これらが小文字で存在する場合もあります。各OSのディレクトリ以外は格納しないでください。

“HPUX”,“IPFHPUX”,“LINUX”,“IPLINUX”,“AIX”,“SOLARIS”など。

指定例

UNIXオペレーティングシステムの正規表現を使った、-S登録PP形名の指定例を示します。

注意事項

CD-ROMに格納されたプログラムプロダクトの内容を表示する場合、rdslstコマンドは、アンマウントした状態で実行してください。

rdsmaコマンド（配布指令の有無の監視）

機能

配布管理システムに、配布指令があるかどうかを確認します。配布指令を確認する間隔は、設定ファイルのWatchTimeofOrdersに指定します。ここに指定した間隔で、配布指令があるかどうかを確認します。

形式

rdsma｛-a〔-h上位システムのホスト名〕｜-q｝

オプション

-a

配布指令の確認を開始します。

-h上位システムのホスト名　〜＜半角英数字、ハイフン、およびアンダーバー＞((1〜64文字))

エンドWSで、設定ファイルのManagingHostとは異なる上位システムに指令を確認するときに、その上位システムのホスト名を指定します。

-q

配布指令の確認を停止します。

注意事項

次のファイルの存在有無により、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの起動時にrdsmaを自動で起動するかどうか（自動ポーリングを行うかどうか）を制御できます。

OSがHP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/.rdsmaauto

OSがHP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/rdsprm/.rdsmaauto

このファイルはJP1/IT Desktop Management 2 - Agentのインストール時に生成され、rdsmaが自動で起動されるように設定されます。rdsmaを自動で起動したくない（自動ポーリングを行いたくない）場合は、このファイルを削除してください。また、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの上書きインストールやバージョンアップインストールを行うと、このファイルが再生成されますので、再度削除してください。

なお、自動ポーリングを行わない場合、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentを起動しただけでは、自動でインベントリ情報が通知されません。上位システムからのジョブ実行や手動ポーリングによって通知されます。

rdsrecoverコマンド（組み込み失敗時のリカバリ）

機能

保管してあるバックアップの情報（資源名、バージョン/リビジョン、プログラム名）を表示します。

-rオプションに指定したパッケージを、旧バージョンにリカバリします。

形式

バックアップの情報を表示

     rdsrecover

旧バージョンへリカバリ

     rdsrecover -r資源名

オプション

-r資源名

資源名で指定したパッケージの旧バージョンをリカバリします。資源名の指定方法を次に示します。

プログラムプロダクトの場合

PP形名を指定します。

ユーザデータおよびユーザプログラムの場合

パッケージング時に指定した資源名を指定します。

表示形式

保存したバックアップの情報を表示した場合の表示形式を次に示します。

終了コード

終了コード

意味

0

正常終了しました。

1

バックアップがありません。

2

バックアップが不正のため、リカバリできません。

3

オプションが間違っています。

7

コマンドをスーパユーザで実行していません。

8

PPのセットアップ処理でエラーが起こりました。

9

システムエラーが起こりました（リカバリに失敗）。

注意事項

rdsrecoverコマンドの実行結果は、配布管理システムに通知されません。配布管理システムからパッケージ状態の収集指令を実行し、資源状態ファイルを更新してください。

rdsrecoverコマンドで、HP-UX版他社ソフトウェアのバックアップ情報の表示やリカバリはできません。

rdsrfコマンド（クライアントWSへのパッケージ配布）

機能

自クライアントWSへパッケージを配布することを指定します。

形式

自UNIXマシンへパッケージを配布

    rdsrf -a〔-mマネージングホスト名〕

rdsrfコマンドの処理を停止

    rdsrf -q

オプション

-a

自UNIXマシンに対する配布指令がある場合に、その配布指令に従ってパッケージを配布することを指定します。自UNIXマシンへの配布指令がすべて終了したあと、および自UNIXマシンに対する配布指令がない場合は、設定ファイルのWatchTimeofOrdersで設定した配布指令の監視時間で配布指令の確認を再試行します。再試行は、rdsrf -qコマンドが実行されるまで実行します。

自UNIXマシンに対する複数の配布指令を処理中にエラーになった場合、次のようになります。

組み込み処理中にエラーになった場合は、エラーになった配布指令の処理を中止して、そのほかの配布指令を続行します。

中継システムとの通信処理中にエラーになった場合は、エラーになった時点ですべての処理を打ち切ります。

-mマネージングホスト名　〜＜半角英数字、ハイフン、およびアンダーバー＞((1〜64文字))

クライアントWSで、設定ファイルのManagingHostとは異なる上位システムに指令を確認するときに、その上位システムのホスト名を指定します。

-q

rdsrf -aコマンドの処理を停止することを指定します。パッケージ配布中にrdsrf -qコマンドを実行すると、実行中のパッケージ配布が終了してから停止します。再試行の時間間隔中に実行すると、すぐに停止します。

注意事項

自UNIXマシンに組み込まれているパッケージと同一名称のパッケージが配布指示された場合、配布処理はしません。強制配布指令で配布された場合は、配布処理を実行します。

rdsrf -aコマンドは、クライアントWSが起動すると自動的に実行されるので、通常は実行する必要はありません。rdsrf -qコマンドを入力して停止したあと、再度起動する場合にrdsrf -aコマンドを実行してください。

コマンド処理中のメッセージは、画面に表示されないで、次のファイルに格納されます。コマンド処理中のメッセージについては、「9.1　メッセージによるエラー情報の確認」を参照してください。

HP-UX以外の場合

/NETMRDS/rdsprm/MAIN.LOGFまたは

/NETMRDS/rdsprm/PPINS.LOGF

HP-UXの場合

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/MAIN.LOGFまたは

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/PPINS.LOGF

rdsrsclstコマンド（組み込みパッケージの表示）

機能

自システムに組み込み済みのパッケージおよび組み込み待ちのパッケージを表示します。

自システムに組み込み済みのパッケージを表示します。

自システムでの、起動時組み込み待ちまたは停止時組み込み待ちのパッケージを表示します。適用日組み込み待ちのパッケージは表示されません。

形式

組み込み済みのパッケージと組み込み待ちのパッケージを表示

     rdsrsclst

組み込み済みのパッケージを表示

     rdsrsclst -i〔p〕〔u〕

組み込み待ちのパッケージを表示

     rdsrsclst -w〔b〕〔s〕

オプション

b

組み込み待ちのパッケージのうち、システム起動時に組み込まれるパッケージを表示する場合に指定します。

-i

自システムに組み込み済みのパッケージを表示することを指定します。

p

自システムに組み込み済みのパッケージのうち、プログラムプロダクトを表示する場合に指定します。

s

組み込み待ちのパッケージのうち、システム停止時に組み込まれるパッケージを表示する場合に指定します。

u

自システムに組み込み済みのパッケージのうち、ユーザデータおよびユーザプログラムを表示する場合に指定します。

-w

自システムでの組み込み待ちのパッケージを表示することを指定します。

表示形式

rdsrsclstコマンドを実行したときの表示形式を次に示します。

（例1）

自システムに組み込み済みのパッケージをすべて表示する場合の例を次に示します。

（例2）

自システムでの組み込み待ちのパッケージをすべて表示する場合の例を次に示します。

注意事項

自システムに組み込まれた他社ソフトウェアおよびOSパッチのバージョンは、rdsrsclstコマンドでは表示できません。他社ソフトウェアおよびOSパッチのパッケージを表示するには、各OSが提供しているコマンドを使用してください。

組み込み待ちのパッケージを表示したときに、パッケージの組み込み以外の指令は、資源名、バージョン/リビジョン、プログラム名が表示されません。

rdsstartコマンド（JP1/IT Desktop Management 2 - Agent）

機能

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentを起動します。

形式

OSがHP-UXでない場合

/NETMRDS/COM/rdsstart

OSがHP-UXの場合

/opt/NETMDMW/lbin/rdsstart

終了コード

終了コード

意味

0

正常終了しました。

1

異常終了しました。

注意事項

rdsstartコマンドは、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentが停止しているときに実行してください。

rdsstsコマンド（パッケージ配布コマンドの動作状態の確認）

機能

パッケージ配布コマンドの動作状態を確認します。

形式

rdssts

終了コード

終了コード

意味

0

パッケージ配布コマンドは停止しています。

1

パッケージ配布コマンドは実行中です。

254

パッケージ配布コマンドは異常終了しました。

255

パッケージ配布コマンドの初期化処理でエラーが起こりました。

rdssysコマンド（自システム構成情報の上位システムからの削除）

機能

上位のシステム（中継システムまたは配布管理システム）に、自UNIXマシンのシステム構成の削除を要求します。

なお、rdssysコマンドの実行結果は、コマンドを実行するシステムによって次のように異なります。

配布先システムで実行した場合

rdssysコマンドの実行を中継システムが受け取ると、その中継システム内のrdssysコマンドを実行したマシンのシステム構成を削除して、さらに上位のシステムへ通知します。

rdssysコマンドの実行後に設定内容を変更すると、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentが定義内容の変更を配布管理システムに通知します。

形式

rdssys -u

オプション

-u

自UNIXマシンのシステム構成の削除を、上位のシステムに要求します。

終了コード

終了コード

意味

0

正常終了しました。

1

インタフェースが間違っています。または、コマンドをスーパユーザで実行していません。

2

システムエラーが起こりました。

253

通信エラーが起こりました。

254

システムエラーが起こりました。

255

上記以外のエラーが起こりました。

rdsuptコマンド（組み込み日時が指定されたパッケージの組み込み）

機能

コマンド実行時に組み込み日時に達しているパッケージを組み込みます。オプションを指定すると、オプションに指定された日時を基準として、組み込み日時に達しているかどうかを判断します。

形式

rdsupt 〔｛-d組み込み日判定用日付｜-t組み込み日判定シフト時間｝〕

オプション

-d組み込み日判定用日付

組み込み日に達しているかどうかを判定する基準となる日付を「YYMMDD」の形式で指定します。パッケージ配布時に指定された組み込み日が、このオプションの日付に達している場合に組み込まれます。

YY

1990から2089年までの西暦下2けた（90〜89）

MM

月（01〜12）

DD

日（01〜31）

-t組み込み日判定シフト時間　〜＜数字＞((00〜23、2けた))

指定した時間分シフトして組み込み日に達しているかどうかを判定します。パッケージ配布時に指定された組み込み日がこのオプションの時間を基準に判定され、日付に達している場合に組み込まれます。例えば、「-t08」を指定すると、8時以降が組み込み日となり、7時は前日と判断されます。

終了コード

終了コード

意味

0

正常終了しました。

250

内部エラーが起こりました。

251

通信エラーが起こりました。

252

システムエラーが起こりました。

253

インタフェースが間違っています。または、コマンドをスーパユーザで実行していません。

254

ハードディスクの容量が不足しました。

注意事項

このコマンドは組み込み支援機能のコマンドです。

-dオプションと-tオプションの両方を指定した場合は、先に指定したオプションが有効になります。

rdsuptコマンドは自動的に実行されるので、通常は実行する必要はありません。

このコマンドは、スーパユーザで実行してください。一般ユーザで実行すると、このコマンドはエラー終了します。その場合、スーパユーザで再実行したあとに、対象となるシステムに再度指令を実行し、スーパユーザでこのコマンドを実行してください。

rdsusndコマンド（ユーザ資源状態の報告）

機能

ユーザ資源状態ファイルの記述内容を、配布管理システムに報告します。

形式

rdsusnd ユーザ資源状態ファイル名
〔-n〕
〔-h上位システムのホスト名〕
〔-mマネージングホスト名〕

オプション

-h上位システムのホスト名　〜＜半角英数字、ハイフン、およびアンダーバー＞((1〜64文字))

エンドWSで、設定ファイルのManagingHostとは異なる上位システムにユーザ資源状態を報告するときに、その上位システムのホスト名を指定します。

-mマネージングホスト名　〜＜半角英数字、ハイフン、およびアンダーバー＞((1〜64文字))

クライアントWSで、設定ファイルのManagingHostとは異なる上位システムにユーザ資源状態を報告するときに、その上位システムのホスト名を指定します。

-n

UNIXマシン側で、ユーザ資源状態ファイルの記述内容を記録しないことを指定します。

ユーザ資源状態ファイル名

ユーザ資源状態ファイルのファイル名を絶対パスで指定します。ユーザ資源状態ファイルについては、「4.5.2　ユーザ資源の状態の報告」を参照してください。

終了コード

終了コード

意味

0

正常終了しました。

249

メモリが確保できません。

250

システムエラーが起こりました。

251

ユーザ資源状態ファイルが不正です。

252

オプションが間違っています。

253

内部エラーが起こりました。

254

通信エラーが起こりました。

255

ハードディスクの容量が不足しました。

注意事項

rdsusndコマンドのオプションは、「形式」で示す順序で入力してください。オプションの指定順序に誤りがある場合は、エラーとなります。

通信エラーで送信できなかったユーザ資源状態ファイルは、次回のrdsusndコマンドの実行時に配布管理システムに送信されます。

rdsusndコマンドでは、日立プログラムプロダクト、他社ソフトウェア、およびOSパッチの組み込み状態は配布管理システムに報告できません。

第4編　トラブルシューティングとメッセージ編

9　トラブルシューティング

この章では、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentで障害が発生した場合の対処方法について説明します。

9.1　メッセージによるエラー情報の確認

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentは、障害を検出すると障害メッセージを出力します。障害メッセージにはユーザの操作元に直接表示されるものと、syslogファイルに出力されるものがあります。また、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentはこれらのメッセージとは別に、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの保守情報を付け加えた詳細な障害メッセージをメッセージログファイルに格納します。

障害の要因と対処については、「10.　メッセージの一覧」を参照してください。メッセージによる調査で障害の原因が究明できないときは、「9.3　障害情報の取得」を参照して、詳細な障害情報をコマンドで収集してください。

9.1.1　パッケージング中の障害情報

パッケージング中のメッセージは、画面に直接表示されます。クライアントWSからのパッケージング中に中継システムで障害が起こった場合は、中継システムのログファイルを参照してください。

9.1.2　パッケージ配布およびファイル収集中の障害情報

パッケージ配布およびファイル収集中のUNIXマシンの状態は、配布管理システムにステータスコード（エンドステータスまたはユーザステータス）として送信されます。ステータスコードの意味については、「付録B　ステータスコード」を参照してください。

配布先システムで障害が起こった場合、詳細情報も配布管理システムの実行管理ファイルに格納されます。格納方法については、「10.1.2　パッケージ配布およびファイル収集中のメッセージの設定形式」を参照してください。

パッケージ配布およびファイル収集中の障害情報の格納を図9-1に示します。

図9‒1　パッケージ配布およびファイル収集中の障害情報の格納

MAIN.LOGF、PPINS.LOGF、およびCF.LOGFのファイル名については「(2)　自システムの障害情報の確認」を参照してください。

ステータスコード、MAIN.LOGF、PPINS.LOGF、およびCF.LOGFを参照しても障害の原因が判明できない場合は、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの障害情報をUNIXマシンで取得する必要があります。取得方法については、「9.3　障害情報の取得」を参照してください。

(1)　配布管理システムでの障害情報の確認

配布管理システムの障害情報の内容は、次に示すコマンドまたはウィンドウで確認できます。

Windows版の配布管理システムの場合

ジョブ実行状況ウィンドウ

(2)　自システムの障害情報の確認

次に示すメッセージログファイルの内容を、catコマンド、またはpg、moreなどのページャコマンドで確認できます。

機能

メッセージログファイルの内容

メッセージログファイルのファイル名

基本機能

ユーザデータ・ユーザプログラム配布の障害情報

および

ファイル収集時の障害情報

HP-UX以外の場合

/NETMRDS/rdsprm/MAIN.LOGF

HP-UXの場合

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/MAIN.LOGF

プログラムプロダクト配布の障害情報

HP-UX以外の場合

/NETMRDS/rdsprm/PPINS.LOGF

HP-UXの場合

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/PPINS.LOGF

他社ソフトウェア配布の障害情報

HP-UX以外の場合

/NETMRDS/rdsprm/ISVSOFT.LOGF

HP-UXの場合

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/ISVSOFT.LOGF

OSパッチインストール時の障害情報

HP-UX以外の場合

/NETMRDS/rdsprm/OSPATCH.LOGF

HP-UXの場合

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/OSPATCH.LOGF

OSパッチアンアーカイブ時の障害情報

HP-UX以外の場合

/NETMRDS/rdsprm/UNACV.LOGF

HP-UXの場合

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/UNACV.LOGF

修正パッチ適用処理の障害情報

HP-UX以外の場合

/NETMRDS/rdsprm/PPPATCH.LOGF

HP-UXの場合

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/PPPATCH.LOGF

ユーザ収集処理の障害情報

HP-UX以外の場合

/NETMRDS/rdsprm/CF.LOGF

HP-UXの場合

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/CF.LOGF

配布管理機能

メッセージログファイル

HP-UX以外の場合

/NETMAF/dmprm/MAIN.LOGF

HP-UXの場合

/opt/NETMAF/dmprm/MAIN.LOGF

catコマンドによるMAIN.LOGFファイルの表示例を次に示します。

メッセージ出力番号

メッセージログファイル中でのメッセージ出力位置を示します。

出力日付および出力時刻

メッセージを出力した日付、および時刻を示します。日付と時刻は地方標準時に従い、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentを起動した親プロセスの時間帯（タイムゾーン）での日付、時刻で、夏時間帯補正をした結果が格納されています。

プロセスID

メッセージを出力したJP1/IT Desktop Management 2 - AgentプロセスのプロセスIDを示します。

プロセス内メッセージ出力通番

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentプロセス内でのメッセージ出力通番を示します。

メッセージ

障害の内容を示すメッセージが格納されています。メッセージの言語種別はJP1/IT Desktop Management 2 - Agent起動元プロセスの言語環境に従います。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agent保守情報1

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの保守情報を示します。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agent保守情報2

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの保守情報を示します。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agent保守情報3

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの保守情報を示します。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agent保守情報2にシステムコール名が示されている場合、保守情報3の2番目の数字はシステムコールのエラー番号（errno）を示します。

他社ソフトウェアの配布の場合、保守情報3の2番目の数字は、OSのインストールコマンドの返り値を示します。

(3)　syslogファイルでのメッセージの確認

/NETMRDS/rdsprm/MAIN.LOGF（HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW/rdsprm/MAIN.LOGF）に出力されているメッセージは、syslogファイルに出力されます。syslogファイルの格納場所については、各OSの該当するマニュアルを参照してください。

システム停止時のメッセージは、syslogファイルに出力されません。

syslogファイルへの格納形式を次に示します。

出力日付および出力時刻

メッセージを出力した日付、および時刻を示します。日付と時刻は地方標準時に従い、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentを起動した親プロセスの時間帯（タイムゾーン）での日付と時刻で、夏時間帯補正をした結果が格納されています。

ホスト名

メッセージを出力した配布管理システムのホスト名を示します。

プロセスID

メッセージを出力したJP1/IT Desktop Management 2 - AgentサーバプロセスのプロセスIDを示します。

メッセージ

障害の内容を示す英語のメッセージが格納されています。

ファイル転送でエラーになったとき、syslogファイルへ出力されるメッセージのメッセージテキストは、すべて同じ内容になります。そのため、メッセージコードとメッセージテキストの内容が一致しません。ただし、ファイル転送要求元の配布先システムのMAIN.LOGFファイルには、メッセージコードに対応したメッセージテキストが出力されています。

ファイル転送でエラーになったときに、syslogファイルへ出力されるメッセージテキストを次に示します。

KDDM9xxx-* ： An error occurred in the file transfer server.

（凡例）

xxx ：メッセージコード

* ：メッセージ種別

9.2　障害の種類と対処方法

この節では、障害の種類ごとに、要因および対処方法を説明します。

9.2.1　基本機能の障害

(1)　プログラムプロダクトのセットアップ時の障害

現象

調査方法

要因および対策

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerの資源状態ファイルのエンドステータスがAFになっている

配布したプログラムプロダクトが正しく組み込みまれていません。

資源状態ファイルだけでなく、実行管理ファイルにもエラーの指令として記録されます。この場合、次の手順で原因を調査してください。

配布したプログラムプロダクトに必要な前提プログラムプロダクトが正しく組み込まれているか確認してください。

次のファイルをcatコマンドで参照して、プログラムプロダクトの組み込みが異常終了した原因を確認してください。

HP-UX以外の場合：

/NETMRDS/rdsprm/PPINS.LOGF

HP-UXの場合：

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/PPINS.LOGF

前提プログラムプロダクトのバージョンが正しくない場合は、該当するバージョンのプログラムプロダクトだけを再配布してください。エラーになったプログラムプロダクトは、再配布の必要はありません。

(2)　システム停止時の組み込み障害

現象

調査方法

要因および対策

パッケージの組み込み失敗

この障害の直後に電源が停止されるため、この時点では障害内容を確認できません。次回システム起動時に、組み込みに失敗したパッケージ数と、10個までのパッケージがメッセージで表示されます。

障害情報は、次のログファイルを参照してください。

HP-UX以外の場合

/NETMRDS/rdsprm/MAIN.LOGF

/NETMRDS/rdsprm/PPINS.LOGF

HP-UXの場合

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/MAIN.LOGF

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/PPINS.LOGF

障害を取り除いて再実行してください。

プログラムプロダクトの組み込み失敗

次回システム起動時に、デーモンプロセスが起動されないなどの障害が起こることがあるため、組み込みが失敗したパッケージは使えません。

障害情報は、次のログファイルを参照してください。

HP-UX以外の場合

/NETMRDS/rdsprm/PPINS.LOGF

HP-UXの場合

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/PPINS.LOGF

障害情報に応じて、次のように対処してください。

ハードディスクの領域不足の場合

不要なファイルを削除したあと、プログラムプロダクトを再配布してください。

システムエラーの場合

システム管理者にUNIXマシンのファイルシステムの修正を依頼してください。そのあと、プログラムプロダクトを再配布してください。

テキストビジーエラーの場合

組み込んだプログラムプロダクトは、電源停止時まで動作中だったため、再びJP1/IT Desktop Management 2 - Agentで組み込むことはできません。

OSのセットアップからプログラムプロダクトを組み込んでください。

(3)　リカバリ機能の障害

現象

調査方法

要因および対策

リカバリ失敗

リカバリの実行結果およびバックアップの保存状態は、リカバリステータスとして配布管理システムの実行管理ファイルおよび資源状態ファイルに通知されます。リカバリステータスについては、「付録B　ステータスコード」を参照してください。

リカバリの再試行の手順は次のとおりです。

配布管理システムでリカバリステータスを解析する

バックアップの保存状態を確認する

配布管理システムでリカバリ指令を実行する

配布管理システムからリカバリを再試行できない場合、次の方法でリカバリの再試行またはバックアップの保存状態の確認を実行してください。

UNIXマシンでrdsrecoverコマンドを実行してください。再試行またはバックアップ削除を実行済みの場合は不要です。

配布管理システムから資源状態収集指令を実行して、コマンドの実行結果を取得してください。

バックアップディレクトリの容量不足

−

不要なバックアップデータを次のどちらかの方法で削除して、空き容量を確保してください。

配布管理システムからバックアップ削除指令を実行する。

UNIXマシンからrdsbkclearコマンドを実行する。そのあと、配布管理システムから資源状態収集指令を実行して、削除した結果を反映する。

（凡例）

−：該当しない

(4)　ハードディスクの容量不足

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの基本機能には、5メガバイト以上のハードディスク容量が必要です。不要なファイルを削除して空き容量を確保してください。

9.2.2　ユーザ固有の処理をするプログラムの障害

ユーザ固有の処理をするプログラムに障害が起こった場合の処置について説明します。対象となるプログラムは次のとおりです。

ユーザ組み込み処理

PPインストール後処理

ユーザ収集処理

現象

調査方法

要因および対策

プログラムのエラーが発生

または

シグナルを受信して異常終了

処理は中止され、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerの実行管理ファイルにステータスコードが送信されます。ステータスコードを配布管理システム側で確認してください。

障害が発生したマシンで確認する場合、次のログファイルをcatコマンドで参照してください。

HP-UX以外の場合

/NETMRDS/rdsprm/MAIN.LOGF

/NETMRDS/rdsprm/CF.LOGF

HP-UXの場合

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/MAIN.LOGF

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/CF.LOGF

障害を取り除いて再実行してください。

ユーザ組み込み処理が監視時間内に終了しない

登録ファイルのAPWatchTimerで指定した監視時間内に組み込み処理が終了しませんでした。

組み込みは中止され、次の組み込み処理を実行しています。組み込み処理が中止されたパッケージの状態は、組み込み失敗のステータスコードで配布管理システムへ送信されます。

ユーザ組み込み前処理の場合、障害を取り除いたあと、配布管理システムからパッケージを再配布してください。

ユーザ組み込み後処理の場合、配布先システムで、パッケージの組み込みが正常終了したか確認してください。

正しく組み込みまれている場合、配布管理システムの資源状態ファイルのステータスコードを次のように正常終了に変更してください。

ユーザ資源状態ファイルに、配布管理システムに通知するステータスコードを指定する

rdsusndコマンドを実行し、配布管理システムに送信する

ユーザ資源状態ファイルの作成方法については、「4.5.2　ユーザ資源の状態の報告」を参照してください。

組み込みが失敗している場合、配布管理システムからパッケージを再配布してください。

PPインストール後処理が監視時間内に終了しない

−

プログラムプロダクトのセットアップは正常終了しているため、再配布の必要はありません。配布先システムで、PPインストール後処理を再実行してください。

（凡例）

−：該当しない

9.3　障害情報の取得

「9.1.2　パッケージ配布およびファイル収集中の障害情報」に示す障害情報を参照しても障害の原因が究明できない場合、次に示すコマンドで詳細な障害情報を取得してください。

rdscltgetコマンド

配布先システムの基本機能、組み込み支援機能の障害情報およびcore関連情報を取得します。

rdscltslgetコマンド

配布先システムの基本機能および組み込み支援機能のcore関連情報を取得します。

rdsgetコマンド

基本機能の障害情報を取得します。

これらのコマンドは、/usr/binディレクトリ（OSがHP-UXの場合は/opt/NETMDMW/binディレクトリ）にあります。

これらのコマンドは、スーパユーザが実行してください。

rdscltgetコマンド（配布先システムの障害情報およびcore関連情報の収集）

機能

配布先システムの基本機能、組み込み支援機能の障害情報およびcore関連情報をUNIXマシンで取得します。core関連情報とは、障害の調査に必要なcoreファイル、OSライブラリなどの情報のことです。

形式

rdscltget -o

     〔-t 作業ディレクトリパス〕
     〔-S〔-c coreファイルパス〕〕

オプション

-o

配布先システムの基本機能、組み込み支援機能の障害情報をcpio形式で標準出力へ出力します。

-t 作業ディレクトリパス

core関連情報を出力する際、作業領域に使用するディレクトリを絶対パスで指定します。このオプションを省略した場合、動作環境設定用ファイルの「DMTMPDIR」の設定に従います。

-S

障害情報に加えて、core関連情報をcpio形式で標準出力へ出力します。

-c coreファイルパス

JP1/IT Desktop Management 2のcoreファイルを絶対パスで指定します。このオプションを指定する場合、-Sオプションを必ず指定してください。また、このオプションを省略した場合、次のディレクトリ下からcoreファイルを自動的に検索します。

HP-UX以外の場合

/NETMRDS/

/NETMDMGF/

/usr/bin/NETMDMGF/

HP-UXの場合

/var/opt/NETMDMW/

/etc/opt/NETMDMW/

/opt/NETMDMW/

/NETMDMGF/

指定例

障害情報を媒体に格納する場合、次の形式で、媒体に合わせたスペシャルファイル名を/devから絶対パス名で指定します。

rdscltget -o -t /home2 -S -c /tmp/core > スペシャルファイル名

障害情報をハードディスクに出力する場合、次の形式で、出力先のファイル名を絶対パス、または相対パスで指定します。

rdscltget -o -t /home2 -S -c /tmp/core > 任意のファイル名

終了コード

終了コード

意味

0

コマンドの処理が正常終了した。

1

障害情報の取得に失敗した。

rdscltslgetコマンド（配布先システムのcore関連情報の収集）

機能

配布先システムの基本機能および組み込み支援機能のcore関連情報をUNIXマシンで取得します。core関連情報とは、障害の調査に必要なcoreファイル、OSライブラリなどの情報のことです。

形式

rdscltslget -o
     〔-t 作業ディレクトリパス〕
     〔-c coreファイルパス〕

オプション

-o

配布先システムの基本機能および組み込み支援機能のcore関連情報をcpio形式で標準出力へ出力します。

-t 作業ディレクトリパス

core関連情報を出力する際、作業領域に使用するディレクトリを指定します。このオプションを省略した場合、動作環境設定用ファイルの「DMTMPDIR」の設定に従います。

-c coreファイルパス

JP1/IT Desktop Management 2が出力するcoreファイルを絶対パスで指定します。このオプションを省略した場合、次のディレクトリ下からcoreファイルを自動的に検索します。

HP-UX以外の場合

/NETMRDS/

/NETMDMGF/

/usr/bin/NETMDMGF/

HP-UXの場合

/var/opt/NETMDMW/

/etc/opt/NETMDMW/

/opt/NETMDMW/

/NETMDMGF/

なお、このオプションを省略してコマンドを実行した場合、次のときはエラーとなります。

coreファイルが存在しないとき

複数のcoreファイルが存在するとき

複数のcoreファイルが存在するときは、各coreファイルのパスが標準エラー出力に出力されます。

指定例

core関連情報を媒体に格納する場合、次の形式で、媒体に合わせたスペシャルファイル名を/devから絶対パス名で指定します。

rdscltslget -o > スペシャルファイル名

core関連情報をハードディスクに出力する場合、次の形式で、出力先のファイル名を絶対パス、または相対パスで指定します。

rdscltslget -o > 任意のファイル名

終了コード

終了コード

意味

0

コマンドの処理が正常終了した。

1

コマンドの引数に誤りがある。

255

コマンドの処理が異常終了した。

rdsgetコマンド（基本機能の障害情報の収集）

機能

基本機能の障害情報をcpio形式で標準出力へ出力します。

rdsget -oコマンドで出力したファイルを標準入力にして、基本機能の障害情報を取り出します。取り出されたファイルは、カレントディレクトリ下に復元されます。

形式

障害情報をcpio形式で標準出力に出力

rdsget -o 〔-f識別子〕

-oオプションの出力結果を入力にして障害情報を出力

rdsget -i 〔-t〕

オプション

-f識別子

-oオプションで出力する情報を指定します。障害情報を格納する媒体が小容量の場合に指定します。-fオプションを省略すると、すべての情報を出力します。

識別子

base

基本機能の障害情報を取得します。

detail

通信系情報以外の、baseで取得されない詳細情報を取得します。

tcp_ip

TCP/IPの設定情報を取得します。

-i

rdsget -oコマンドで出力したファイルを標準入力にして、基本機能の障害情報を取り出します。取り出されたファイルは、カレントディレクトリ下に復元されます。

-o

基本機能の障害情報をcpio形式で、標準出力へ出力します。

-t

-oオプションで出力したファイルを標準入力として、ディレクトリ情報だけを出力します。

指定例

障害情報を媒体に格納する場合

rdsget -o > スペシャルファイル名

障害情報をハードディスクに出力する場合

rdsget -o > 任意のファイル名

障害情報を復元する場合

rdsget -i < スペシャルファイル名

スペシャルファイル名

登録する媒体に合わせたスペシャルファイル名を/dev/から絶対パスで指定します。スペシャルファイル名の指定方法については、各OSの該当するマニュアルを参照してください。主なスペシャルファイル名を次に示します。

内蔵CMTを使う場合

/dev/cmt00

DATを使う場合

/dev/datxx（xxは、接続の方法および設定方法によって異なります）

内蔵フロプティカルディスクを使う場合

/dev/rfpd00

CD-ROMを使う場合

/dev/cdxx（xxは、接続の方法および設定方法によって異なります）

注意事項

障害情報を収集するには、収集のための作業領域が必要です。環境変数TMPDIRにディレクトリの名称を指定しておくと、そのディレクトリ下に、作業領域として使用するファイルが作成されます。TMPDIRには空き容量に余裕のあるディレクトリを指定してください。なお、TMPDIRの指定がない場合、動作環境設定用ファイルの「DMTMPDIR」の設定に従います。

10　メッセージの一覧

この章では、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentのメッセージについて説明します。

パッケージング中のメッセージは、画面に表示されます。パッケージ配布またはファイル収集中のメッセージは、配布管理システムの実行管理ファイルに詳細コードとして格納されます。

10.1　メッセージの形式

10.1.1　メッセージの出力形式

このマニュアルでは、メッセージを次の形式で説明します。

KDDMnnnn-M（またはKDGFnnnn-M）

XX....XX

要因

yy....yy

対処

zz....zz

KDDMnnnn-M（またはKDGFnnnn-M）：

メッセージIDです。

KDDM：JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの基本機能のメッセージです。

KDGF：組み込み支援機能のメッセージです。

nnnn：メッセージコードとして任意の数字が表示されます。

M：メッセージ種別として次の内容が表示されます。

　I：情報メッセージ

　E：エラーメッセージ

　K：処理中メッセージ

　Q：問い合わせメッセージ

　S：システムエラーメッセージ

　W：警告メッセージ

XX....XX：

メッセージテキストです。

yy....yy：

メッセージが出力された要因の説明です。説明が不要なメッセージの場合は記載していません。

zz....zz：

メッセージが出力された場合の対処方法の説明です。対処が不要なメッセージの場合は記載していません。

パッケージング中のメッセージは、メッセージIDとメッセージテキストの内容が画面に表示されます。この内容は次のファイルにも格納されます。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/MAIN.LOGF

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/rdsprm/MAIN.LOGF

10.1.2　パッケージ配布およびファイル収集中のメッセージの設定形式

パッケージ配布またはファイル収集中に通知されたメッセージのメッセージコード（メッセージIDの数字部分）は、配布管理システムに送信されます。

詳細情報は実行管理ファイルの94バイト目から設定され、1メッセージにつき4バイト使います。メッセージコードが設定されていない分は（0x00）が入っています。メッセージコードは、7メッセージまで配布管理システムに送信されます。7メッセージを超える分は送信されません。

詳細情報の設定例を次に示します。

2205

KDDM2205-E：ファイルの受信処理中にエラーが起こりました。

2055

KDDM2055-E：配布管理システムに指定したパッケージがありません。

この例では、配布管理システムにパッケージがないためファイル転送時にエラーが起こったことがわかります。このように、設定されたメッセージを統合してエラーの要因を判断してください。

実行管理ファイルに格納された詳細情報は、Windows版の配布管理システムでは、ジョブ実行状況ウィンドウでメッセージを確認できます。実行管理ファイルの内容を確認する方法については、各配布管理システムのマニュアルを参照してください。

10.1.3　配布管理システムに通知するメッセージの重要度の基準

JP1/IT Desktop Management 2では、指令の処理結果メッセージを出力する重要度を設定できます。JP1/IT Desktop Management 2 - Agentでは、次に示す基準でエラーの重要度を決定して配布管理システムに通知します。

重要なエラー

UNIXマシンで処理ができない状態になりました。

中程度のエラー

指令の処理でエラーになりました。

軽度のエラー

ほかの指令でエラーになったために、継続の指令がエラーになりました。

10.2　基本機能のメッセージ

基本機能のメッセージを次に示します。

KDDM0001-E

設定ファイルの処理中にエラーが発生しました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/etc/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM0002-E

メモリが不足しました。

要因

作業領域を確保しようとしてエラーが起こりました。

対処

システムの一時的なリソース不足（バッファ領域など）が考えられます。しばらくしてから、再度実行してください。

KDDM0003-E

指定パラメタが不正です。

要因

ファイルで指定している制御文のパラメタに誤りがあります。

対処

パラメタを修正して再実行してください。

KDDM0005-E

設定ファイルの形式が不正です。

対処

設定ファイルを正しく作り直して再実行してください。

KDDM0006-E

設定処理中にエラーが発生しました。

要因

基本機能の初期設定処理中にエラーが起こりました。

対処

基本機能の設定ファイルを格納しているディレクトリ下の必要なファイル（MAIN.LOGF、RDSSETFL.bak、AC000000.defなど）以外のファイルを一度すべて削除したあと、設定し直してください。

KDDM0010-I

属性名＝ 'xxxxx'

要因

誤りがある属性名を表示します。

対処

一つ前または一つ後のメッセージコードを参照してください。

KDDM0011-I

xxxxx

要因

処理中のプログラムの名称およびバージョン/ リビジョン番号を示します。また、一つ前にKDDM2097-Eメッセージが出力された場合は、存在しなかった組み込み前処理、または組み込み後処理のプログラム名を示します。KDDM2540-W、KDDM2541-W、KDDM2542-W、KDDM9045-E、KDDM9046-E、KDDM9048-W、KDDM9050-W、KDDM9052-W、KDDM9054-Wメッセージが出力された場合は、削除したファイル名を示します。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM0012-E

排他処理中にエラーが発生しました。

要因

処理順序を守るための排他処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

ディスクに異常がないか確認してください。異常がない場合は、システムの一時的なリソース不足（ディスクなど）が考えられます。コマンドを再実行してください。

KDDM0013-E

PP組み込み管理ファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

システムに異常が起こりました。

対処

システムディレクトリ（/etc/）のディスクに異常がないか確認してください。異常がなかった場合は、システムの一時的なリソース不足（メモリなど）が考えられるため、コマンドを再実行してください。

KDDM0014-E

ファイル転送サーバへの要求が不正です。

要因

ファイル転送サーバへのプログラム処理要求に誤りがあります。

対処

上位システムおよび回線の状態を確認してください。

KDDM0015-E

ファイル転送サーバでエラーが発生しました。

対処

上位システムで異常が発生していないか確認してください。また、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの設定ファイル「ManagingHost」の設定、および上位接続先の設定を確認してください。

IPアドレスやMACアドレスなどのアドレスと、コンピュータ名やドメイン名などの名前を対応づけて、変換する名前解決が正常に動作するかどうか

使用するポートが正しいかどうか

KDDM0016-E

ファイル転送プログラムでエラーが発生しました。

対処

上位システムおよび回線の状態を確認してください。

KDDM0017-E

ファイル転送後の処理でエラーが発生しました。

対処

上位システムで異常が発生していないか確認してください。

KDDM0018-E

システムコールエラーが発生しました。

対処

ディスクに異常がないか確認してください。異常がない場合は、システムの一時的なリソース不足（ディスクなど）が考えられます。コマンドを再実行してください。また、一つ前のメッセージがある場合は、そのメッセージも参照して調査してください。

KDDM0019-E

ファイルが存在しません。

要因

ファイル転送サーバで使う送信または受信用のファイルがありません。

対処

上位システムで指定されたファイルを削除してないか確認してください。

KDDM0020-E

ファイル転送サーバとの通信で入出力エラーが発生しました。

対処

上位システムおよび回線の状態を確認してください。

KDDM0021-E

通信メッセージ処理でエラーが発生しました。

要因

接続先システムで異常が発生しているか、または通信サーバで内部矛盾が発生しています。

対処

システムを再起動してください。再起動しても発生する場合は障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。また、一つ前のメッセージがある場合は、そのメッセージも参照して調査してください。

KDDM0022-E

プログラムにエラーが発生しました。

対処

ディスクに異常がないか確認してください。また、一つ前のメッセージがある場合は、そのメッセージも参照して調査してください。

KDDM0023-E

ファイル転送サーバとの通信でエラーが発生しました。

対処

上位システムおよび回線の状態を確認してください。

KDDM0024-E

オプションが不正です。

要因

オプションの指定または指定順序に誤りがあります。

対処

コマンド名およびオプションを確認して、再実行してください。

KDDM0025-E

ホストファイル名の指定に誤りがあります。

対処

ホストファイル名を確認して、再実行してください。

KDDM0026-E

パスワードの指定に誤りがあります。

要因

指定されたパスワードが、配布管理システムで定義されたパスワードと一致しません。

対処

パスワードを確認し、正しいパスワードを指定してください。

KDDM0027-E

パスワードが指定されていません。

要因

rdsftコマンドに「-kパスワード」が指定されていません。

対処

「-kパスワード」を指定してください。

KDDM0028-E

ディレクトリ名の指定に誤りがあります。

要因

ディレクトリ名を指定していません。または128文字を超えて指定しています。

対処

ディレクトリ名は128文字以内で指定してください。

KDDM0029-E

登録ファイル名の指定に誤りがあります。

要因

登録ファイル名を指定していません。または128文字を超えて指定しています。

対処

登録ファイル名は128文字以内で指定してください。

KDDM0030-E

オプションが指定されていません。

要因

必要なオプションを指定していません。

対処

オプションを確認して、再実行してください。

KDDM0031-E

JP1/IT Desktop Management 2の起動方法に誤りがあります。

対処

基本機能のコマンドを使って起動してください。

KDDM0035-E

コマンドオプションが不正です。

要因

コマンドに指定されたオプションに誤りがありました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM0036-E

パスワードが不正です。

要因

指定したパスワードが、配布管理システムで定義されたパスワードと一致していません。

対処

パスワードを確認して、正しいパスワードを指定して再実行してください。

KDDM0037-E

設定ファイルの処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM0039-E

プログラムにエラーが発生しました。

要因

システムに異常が起こりました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM0041-E

オプションのチェックでエラーが発生しました。

対処

コマンド名およびオプションを確認して、再実行してください。

KDDM0042-E

設定ファイルの出力処理中にエラーが発生しました。

対処

/NETMRDS/rdsprm/NETSETFL（HP-UXの場合、/etc/opt/NETMDMW/rdsprm/NETSETFL）を削除し、設定ファイルを再作成してコマンドを再実行してください。設定ファイルのファイル名は次のとおりです。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/RDSSETFL

HP-UXの場合：/etc/opt/NETMDMW/rdsprm/RDSSETFL

KDDM0043-E

設定ファイルの入力処理中にエラーが発生しました。

対処

/NETMRDS/rdsprm/NETSETFL（HP-UXの場合、/etc/opt/NETMDMW/rdsprm/NETSETFL）を削除し、設定ファイルを再作成してコマンドを再実行してください。設定ファイルのファイル名は次のとおりです。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/RDSSETFL

HP-UXの場合：/etc/opt/NETMDMW/rdsprm/RDSSETFL

KDDM0044-E

ほかのプロセスで設定ファイルを更新中です。

対処

実行中のプロセス処理が終了してから、設定処理を実施してください。

KDDM0045-E

クライアントWS環境のManagingHostの設定値に誤りがあります。

対処

ManagingHostの設定値を修正して、再実行してください。

KDDM0046-E

ユーザ指定ファイル処理中にエラーが発生しました。

対処

指定したファイルの内容を確認してください。

KDDM0048-E

JP1/IT Desktop Management 2の動作環境が設定されていません。

対処

基本機能の動作環境を設定して再実行してください。

KDDM0049-E

ディレクトリの処理中にエラーが発生しました。

要因

ディレクトリのopenまたはreadでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM0050-W

システムコールでエラーが発生しました。

要因

ファイルのaccessシステムコールでエラーが起こりました。処理は継続します。

KDDM0051-E

TCP/IPの通信エラーが発生しました。

対処

上位システムおよび回線の状態を確認してください。

KDDM0052-E

ファイル転送サーバからの応答が不正です。

対処

接続先の設定を確認してください。

KDDM0053-E

netmdmwのデフォルト値が既にほかで使用されています。

要因

/etc/servicesにnetmdmwのポート番号を設定していないため、基本機能が設定値を設定しましたが、その設定値がほかで使われています。

対処

/etc/servicesに、netmdmwのポート番号の設定を追加してください。

KDDM0054-E

TCP/IPの通信中に応答がありません。

要因

TCP/IPの通信中に一定時間経過しても応答がありません。

対処

次のメッセージコードを参照してください。

KDDM0055-E

ファイル転送サーバとの通信中にファイル転送サーバから応答がありません。

要因

ファイル転送サーバとの通信で、一定時間を経過しても応答がありません。

要因の一つとして、設定ファイルのファイル転送無応答監視時間（ReceiveWaitTime）に設定した時間が、上位システムの設定ファイルで設定したファイル転送休止時間（FileTransferSleepTime）より短いことが考えられます。

対処

設定ファイルの値を見直してから、再実行してください。

KDDM0056-E

/etc/passwdファイルにnetmdmsが設定されていません。

対処

/etc/passwdファイルにnetmdmsを設定してください。

KDDM0057-E

netmdmcltのデフォルト値が既にほかで使用されています。

要因

/etc/servicesにnetmdmcltのポート番号を設定していないため、基本機能が設定値を設定しましたが、その設定値がすでにほかで使われています。

対処

/etc/servicesにnetmdmcltを設定してください。

KDDM0058-E

配布状況ファイルが旧形式です。

要因

配布状況ファイルが旧形式のままです。

対処

配布状況ファイルの変換コマンド（rdsdlvcnv）で変換したあと、再実行してください。

KDDM0059-I

子プロセスが存在しませんでした。

要因

すでに子プロセスは終了しています。

対処

処理を続行します。

KDDM0060-I

func=fff, rtn=rrr, errno=eee, arg=(aaa1, aaa2, ...)

要因

システムコールまたはライブラリ関数の呼び出しでエラーを検知しました。

fff：システムコールまたはライブラリ関数名

rrr：関数の戻り値

eee：エラーコード

aaa：関数呼び出し時の引数

「-」で表示される項目は、出力していない項目です。このメッセージは複数行に渡る場合があります。続く行がある場合、末尾に「>」を出力します。前の行から続く場合、先頭に「>」を出力します。

対処

このメッセージのあとに別のエラーメッセージが出力された場合やJP1/IT Desktop Management 2の動作に異常がある場合、このメッセージの内容が原因であるおそれがあります。errnoで示すエラーコードについて、各OSの該当するマニュアルを参照してください。

KDDM0061-W

システム情報が存在しません。

要因

メッセージログファイル（HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/MAIN.LOGF、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/rdsprm/MAIN.LOGF）のJP1/IT Desktop Management 2 - Agent保守情報2に示すシステム情報がありませんでした。

KDDM0062-E

xxxxxxからyyyyyyへのデータの変換に失敗しました。

要因

日本語入力可能なデータのコード変換に失敗しました。

xxxxxx：コード変換元言語コード（SJIS-WIN(IBM-943、PCK、sjis)、EUC、UTF8(utf8、UTF-8)）

yyyyyy：コード変換先言語コード（SJIS-WIN(IBM-943、PCK、sjis)、EUC、UTF8(utf8、UTF-8)）

対処

ご使用の配布先システム上にコンバータ（コードセット）がありません。

次のコマンドでコンバータ（コードセット）を確認してください。

（HP-UXの場合）

# find /usr/lib -name lsjisutf8.sl

次の内容が出力されることを確認してください。

/usr/lib/nls/iconv/methods.1/lsjisutf8.sl

/usr/lib/nls/iconv/methods.2/lsjisutf8.sl

/usr/lib/nls/iconv/pa20_64/methods.2/lsjisutf8.sl

（Solarisの場合）

# ls /usr/lib/iconv

出力結果に次のファイルが含まれていることを確認してください。

PCK%UTF-8.so

UTF-8%PCK.so

（AIXおよびLinuxの場合）

# iconv -l

出力結果に次のものが含まれていることを確認してください。

IBM-943（AIXの場合）またはSJIS-WIN（Linuxの場合）

UTF-8

KDDM0500-E

-sオプションと-Sオプションは同時に指定できません。

対処

オプションを確認して、再実行してください。

KDDM0501-E

-dオプションと-Dオプションは同時に指定できません。

対処

オプションを確認して、再実行してください。

KDDM0503-E

指定できないオプションが指定されています。

対処

オプションを確認して、再実行してください。

KDDM0504-E

xxxxxの値が不正です。

要因

指定されたオプションのうち、xxxxxの値に誤りがあります。

対処

オプションを確認して、再実行してください。

KDDM0505-E

必要なオプションxxxxxが不正です。

要因

xxxxxで示す必要なオプションが指定されていません。または誤りがあります。

対処

オプションを確認して、再実行してください。

KDDM0506-E

登録ファイル名が不正です。

対処

登録ファイル名を確認して、再実行してください。

KDDM0509-E

システムエラーが発生しました。

対処

ディスクに異常がないか確認してください。ディスクに異常がない場合は、システムの一時的なリソース不足（メモリなど）が考えられます。コマンドまたは指示を再実行してください。

KDDM0511-E

バックアップ情報表示処理中にエラーが発生しました。

要因

システムに異常が起こりました。

対処

再度rdsrecoverコマンドを実行してください。再実行しても発生する場合は、システムを再起動してください。再起動しても発生する場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM0514-W

システム停止時のパッケージの組み込みでn個のパッケージにエラーが発生しました。

対処

/NETMRDS/rdsprm/MAIN.LOGF（HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW/rdsprm/MAIN.LOGF）ファイルを参照して、パッケージのエラー要因を確認してください。

KDDM0515-E

オプションxxxxxの指定がありません。

要因

xxxxxで示すオプションが指定されていません。

対処

オプションの指定を確認して、再実行してください。

KDDM0516-E

設定ファイルで指定した属性名（xxxxx）の指定値が不正です。

対処

設定ファイルの内容を確認して、再実行してください。

KDDM0517-E

ホストファイルで指定した属性名（xxxxx）の指定値が不正です。

対処

ホストファイルの内容を確認して、再実行してください。

KDDM0518-E

システム停止時のパッケージ（xxxxx）の組み込みでエラーが発生しました。

対処

組み込み時のエラーメッセージを調査してください。

KDDM0519-E

スペシャルファイルの指定が必要です。

要因

rdslstコマンドにスペシャルファイルの指定がありません。

対処

rdslstコマンドにスペシャルファイルを指定し、再実行してください。

KDDM0520-E

JP1/IT Desktop Management 2の動作環境が正しくありません。

要因

基本機能で使うファイルまたはディレクトリが存在しません。

対処

/NETMRDS/（HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW）以下のファイルまたはディレクトリを削除していないか確認してください。削除してしまった場合は、再度JP1/IT Desktop Management 2 - Agentを組み込んでください。

KDDM0521-E

ユーザ資源状態ファイルで指定した属性名（xxxxx）の指定値が不正です。

要因

rdsusndコマンドで指定したユーザ資源状態ファイルの、xxxxxで示すキーワードの指定値に誤りがあります。

対処

xxxxxの指定を修正して、再実行してください。

KDDM0522-E

ユーザ資源状態ファイルに資源名の指定がありません。

要因

rdsusndコマンドで指定したユーザ資源状態ファイルに、資源名が指定されていません。

対処

ユーザ資源状態ファイルに資源名を指定して、再実行してください。

KDDM0523-E

ユーザ資源状態ファイルにユーザステータスの指定がありません。

要因

rdsusndコマンドで指定したユーザ資源状態ファイルに、ユーザステータスが指定されていません。

対処

ユーザ資源状態ファイルにユーザステータスを指定して、再実行してください。

KDDM0524-E

指定されたユーザ資源状態ファイルは存在しません。

要因

rdsusndコマンドで指定したユーザ資源状態ファイルが存在しません。

対処

正しいユーザ資源状態ファイルのファイル名を指定し、再実行してください。

KDDM0525-E

指定されたユーザ資源状態ファイルの形式が不正です。

要因

rdsusndコマンドで指定したユーザ資源状態ファイルの形式に誤りがあります。

対処

正しいユーザ資源状態ファイルのファイル名を指定するか、ユーザ資源状態ファイルの内容を修正してから、再実行してください。

KDDM0527-E

イベントサーバとの接続に失敗しました。

対処

イベントサーバを再起動してください。再起動しても発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

KDDM0528-E

イベントサーバへの登録に失敗しました。

対処

JP1/Baseのサーバの状態を確認してください。

KDDM0529-E

rdslstコマンドをスーパユーザで起動していません。

要因

rdslstコマンドを一般ユーザで起動しています。

対処

スーパユーザでログインして、再起動してください。

KDDM0530-E

起動したコマンドはエンドWSでは動作できません。

対処

このコマンドは、グループid指定のパッケージ配布が定義されているクライアントWSで起動してください。

KDDM0531-E

xxxxxオプションは配布管理システム直結の中継システムでは指定できません。

対処

xxxxxで示すオプションは、グループid指定のパッケージ配布が定義されている、配布管理システムに直結していない中継システムおよびクライアントWSで起動するときに指定してください。

KDDM0532-E

xxxxxオプションはクライアントWSでは指定できません。

対処

このオプションはサポートしていません。

KDDM0533-E

配布管理システム直結の中継システムでは自WSのid設定情報は参照できません。

要因

配布管理システムに直結した中継システムでは、次に示すグループid定義ファイルは作成できないため、参照できません。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/DMWIDUPM

HP-UXの場合：/etc/opt/NETMDMW/rdsprm/DMWIDUPM

対処

rdsiddefine -lcコマンドを実行してください。

KDDM0534-E

ホスト名が定義されていません。

要因

コマンドの-mオプションで指定されたホスト名が、/etc/hostsに定義されていません。

対処

/etc/hostsの定義内容を確認して、再実行してください。

KDDM0535-E

xxxxxコマンドをスーパユーザで実行していません。

要因

スーパユーザでしか実行できないコマンドを、一般ユーザで実行しています。

対処

スーパユーザで実行してください。

KDDM0536-E

起動したコマンドはクライアントWSでは動作できません。

対処

このコマンドは、グループid指定のパッケージ配布が定義されている中継システムで起動してください。

KDDM0541-W

上位への送信回数を超えたため、送信ファイルを待避しました。

要因

上位システムへのファイル転送で、エラーの発生が設定値の上限値を超えました。

対処

上位システムに異常、または通信障害が発生していないか確認してください。

KDDM0543-W

ユーザインベントリ項目リストは更新されていません。

対処

ユーザ情報を更新する必要がありません。

KDDM0546-E

ディスク容量が不足しているため、メッセージログファイルのサイズ変更に失敗しました。

要因

メッセージログファイル格納先のディスク容量が不足しています。

対処

不要なファイルを削除して、環境設定をし直してください。

KDDM0547-E

システムエラーが発生したため、メッセージログファイルのサイズ変更に失敗しました。

対処

環境設定をし直してください。

KDDM0548-E

ホスト＝xxxxx、システムコール＝yyyyy、errno＝zzz

要因

xxxxxとの通信に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM0549-E

ホスト＝xxxxx

要因

xxxxxとの通信処理でエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM0550-E

xxxxxの処理中にエラーが発生しました。

要因

ネットワークインタフェース定義ファイルの読み込み中にエラーが発生しました。xxxxxは、ネットワークインタフェース定義ファイルのファイル名です。

対処

該当するファイルを削除して、設定し直してください。

KDDM0552-W

xxxxxは不正なインタフェース名です。

要因

ネットワークインタフェース定義ファイルのエントリxxxxxに誤りがあります。

対処

該当するエントリの内容を修正してください。ネットワークインタフェース定義ファイルのファイル名は次のとおりです。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/IFCONFIG

HP-UXの場合：/etc/opt/NETMDMW/rdsprm/IFCONFIG

KDDM0553-E

xxxxxを使用した接続が失敗しました。

要因

ネットワークインタフェース定義ファイルのエントリxxxxxを使用した接続に失敗しました。

対処

該当するエントリで定義されたネットワークの設定を確認してください。ネットワークインタフェース定義ファイルのファイル名は次のとおりです。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/IFCONFIG

HP-UXの場合：/etc/opt/NETMDMW/rdsprm/IFCONFIG

KDDM0554-W

上位システムからのファイル転送が中断されているため、xxxxxが実行できません。

要因

上位システムからのファイル転送が中断されているため、xxxxxで示すコマンドが実行できません。

対処

ファイル転送が再開されてからコマンドを実行してください。

KDDM0555-E

OSパッチのインストールに失敗しました。

要因

OSパッチのインストールコマンドが存在しないか、またはOSパッチのインストールコマンド実行中に障害が起きました。

対処

環境変数PATHにOSパッチコマンドが存在するディレクトリが記述されているかどうかを確認し、確認できた場合はOSパッチのインストールログファイル（HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/OSPATCH.LOGF、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/rdsprm/OSPATCH.LOGF）およびメッセージログファイル（HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/MAIN.LOGF、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/rdsprm/MAIN.LOGF）を参照して、原因を取り除いてから再実行してください。

KDDM0556-E

OSパッチのアンアーカイブに失敗しました。

要因

OSパッチのアンアーカイブに失敗しました。

対処

OSパッチのアンアーカイブログファイル（HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/UNACV.LOGF、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/rdsprm/UNACV.LOGF）を参照して、原因を取り除いてから再実行してください。

KDDM0557-E

OSパッチのアーカイブ形式が未対応です。

要因

配布したOSパッチが異なるOS用のものであるか、または配布したOSパッチのアーカイブ形式が未対応です。

対処

配布先システムのOSに一致しているかどうかを確認し、一致している場合は配布先システムでOSパッチのインストールコマンドを実行してください。

KDDM0558-E

OSの再起動に失敗しました。

要因

rebootコマンドの実行に失敗しました。rebootコマンドの実行に失敗した要因を次に示します。

rebootコマンドが実行できません。

rebootコマンドが異常終了しました。

対処

次に示す内容を確認してください。

rebootコマンドが所定の場所にあり、実行権限があるか確認してください。

rebootコマンドが正しく動作するか確認してください。

KDDM0559-Q

選択したパッケージはインストール後にOSの再起動が指示されています。インストール処理を続行しますか？（続行=リターンキー/終了=eキー）

要因

選択したパッケージはインストール後にOSの再起動が指示されています。

対処

すぐにインストールしない場合はeキーを応答し、インストールするタイミングで再度コマンドを実行してください。

KDDM0560-Q

選択したパッケージはインストール後にOSの再起動が指示されています。OSの再起動を行いますか？（続行=リターンキー/終了=eキー）

要因

選択したパッケージはインストール後にOSの再起動が指示されています。

対処

今すぐOSを再起動しない場合はeキーを応答し、手動でOSを再起動してください。

KDDM0561-W

プログラム識別子がOSパッチのためパッケージ及び指令の属性を無視します。

要因

インストールするプログラムに、OSパッチで指定が無効となる属性が指定されていました。

対処

インストールするプログラムがOSパッチの場合、次の属性はインストール時に無視されます。

組み込み日時

組み込み指定

組み込み先ディレクトリ

ディレクトリの所有者

ディレクトリのグループ

ディレクトリのモード

リカバリ指定

バックアップ保存期間

組み込み先ファイル名

KDDM0562-W

インストールしたパッケージはOSの再起動が指示されています。

要因

インストールしたパッケージは、パッケージング時および配布指示時にOSの再起動を指示しています。

対処

環境設定ファイルでRebootPermissionをYESにしていない場合は、手動でOSを再起動してください。

KDDM0563-E

OSパッチのインストールコマンドが監視時間を超えたため、監視処理を中止します。

要因

OSパッチのインストールコマンドが監視時間内に終了しなかったため、OSパッチインストール指令は実行失敗となります。

対処

OSパッチのインストール実行結果は、OSパッチのインストールログファイル（/NETMRDS/rdsprm/OSPATCH.LOGF）を参照してください。

KDDM0564-I

OSの再起動を実行します。

要因

OSの再起動を実行します。

KDDM0565-I

OSパッチのインストールを実行します。

要因

OSパッチのインストールを実行します。

KDDM0566-I

OSパッチのインストールが完了しました。

要因

OSパッチのインストールが完了しました。

KDDM0567-E

ウィルス対策製品の情報取得でエラーが発生しました。

要因

ウィルス対策製品の情報取得でエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM0568-S

プロセス間通信の環境生成に失敗しました。

要因

メモリが不足している可能性があります。

対処

メモリ使用量を確認したあとに、再度処理を実行してください。

KDDM0569-E

xxxxxプロセスとの通信に失敗しました。

要因

xxxxxのプロセスが停止している可能性があります。

xxxxx：プロセス名

対処

基本機能を再起動したあとに、再度処理を実行してください。

KDDM0570-E

プロセス間通信の環境生成に失敗しました。

要因

JP1/IT Desktop Management 2のディレクトリが削除されている可能性があります。

対処

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentを再インストールしたあとに、再度処理を実行してください。

KDDM0571-E

xxxxxプロセスとの通信に失敗しました。

要因

xxxxxのプロセスが停止している可能性があります。

xxxxx：プロセス名

対処

基本機能を再起動したあとに、再度処理を実行してください。

KDDM0572-W

シグナルを受信したため、xxxxxを終了しました。

要因

割り込み、回線切断などのシグナルを受信したため、xxxxxを終了しました。

xxxxx：プロセス名

対処

「5.4.1(5)　設定ファイルの変更」で説明している方法で、システムを再起動してください。

KDDM0573-I

他社ソフトウェアのインストールを開始します。

要因

他社ソフトウェアのインストールを開始します。

KDDM0574-I

他社ソフトウェアのインストールを終了します。

要因

他社ソフトウェアのインストールを終了します。

KDDM0575-E

他社ソフトウェアのインストールに失敗しました。

要因

OS標準のインストールコマンドが存在しないか、インストールコマンド実行中に障害が起きました。

対処

OS標準のインストールコマンドの存在するディレクトリが、環境変数PATHに記述されているかどうかを確認してください。記述されている場合は、次に示す他社ソフトウェアインストールログファイルを参照し、原因を取り除いてから、再実行してください。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/ISVSOFT.LOGF

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/rdsprm/ISVSOFT.LOGF

KDDM0576-E

他社ソフトウェアのインストールファイル形式が未対応です。

要因

インストール対象のソフトウェアは、配布先と異なるOSのマシンからパッケージングされています。

対処

パッケージングは、配布先と同じOSのマシンから実行してください。

KDDM0577-W

プログラム識別子が他社ソフトウェアのためパッケージ及び指令の属性を無視します。

要因

他社ソフトウェアのインストールで、無効になる属性が指定されていました。

対処

他社ソフトウェアを配布する場合、次に示す属性は、インストール時に無視されます。

前提バージョン/リビジョン

組み込み日時

ゼネレータ

ユーザコメント

組み込み先ディレクトリ名

組み込み先ファイル名

ディレクトリの所有者

ディレクトリのグループ

ディレクトリのモード

リカバリ機能（HP-UX以外）

バックアップ保存期間

バックアップリスト名

KDDM0578-E

他社ソフトウェアのインストールコマンドが監視時間を超えたため、監視処理を中止します。

要因

他社ソフトウェアのインストールが、監視時間内に終了しませんでした。そのため、他社ソフトウェアの配布指令の実行は失敗になります。

対処

他社ソフトウェアのインストール実行結果は、次に示す他社ソフトウェアインストールログファイルを参照してください。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/ISVSOFT.LOGF

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/rdsprm/ISVSOFT.LOGF

KDDM0580-W

xxxxxxにデータが設定されていません。

要因

必須項目xxxxxxにデータが設定されていないため、上位システムに送信できません。

対処

データを入力してから、再度上位システムに送信してください。

KDDM0581-I

システム構成情報の移行が正常終了しました。

要因

システム構成情報の移行が正常終了しました。

KDDM0582-E

システム構成情報の移行に失敗しました。

要因

システム構成情報の移行中にエラーが発生しました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。異常がなかった場合は、システムの一時的なリソース不足（メモリなど）が考えられるため、コマンドを再実行してください。

KDDM0583-E

JP1/IT Desktop Management 2が稼働中です。

要因

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentが稼働中のため、システム構成情報の移行を中止しました。

対処

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentを停止してから実行してください。

KDDM0584-E

動作環境設定用ファイルの「CLIENT_KEY」に「HOSTID」が設定されていません。

要因

動作環境設定用ファイルの「CLIENT_KEY」に「HOSTID」が設定されていないため、システム構成情報の移行を中止しました。

対処

動作環境設定用ファイルの「CLIENT_KEY」に「HOSTID」を設定してから実行してください。

KDDM0999-E

メッセージカタログのアクセスでエラーが発生しました。

対処

言語環境を設定して再実行してください。再実行しても発生する場合は、システムを再起動してください。再起動しても発生する場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM1001-E

ワークステーションに異常が発生しました。

対処

処理を中止します。ルートファイルシステムの容量が不足した可能性があります。不要なファイルを削除して、再実行してください。再実行しても異常な場合は、システム管理者に連絡してファイルシステムを調査してください。

KDDM1003-E

ユーザ資源パスに存在しないディレクトリが指定されました。

要因

ユーザ資源パスで指定されたディレクトリが存在しないため、ハードディスクからの登録ができません。

対処

処理を中止します。正しいディレクトリを指定して、再実行してください。

KDDM1004-E

グループ最大登録数を超えました。

要因

指定したグループに登録したパッケージ数が、配布管理システムの実行管理ファイル中のグループ登録最大資源数（256）を超えました。

対処

処理を中止します。不要なパッケージは削除してください。

KDDM1005-E

このプログラムは登録できません。

要因

登録できないプログラムのフロッピーディスクをセットしています。

対処

処理を中止します。

KDDM1006-W

指定したディレクトリが不正です。

要因

指定したディレクトリに誤りがあるので、ハードディスクからのパッケージングができません。

対処

処理を中止します。正しいディレクトリを指定し、再実行してください。

KDDM1007-W

通信路にエラーが発生しました。

要因

通信路に異常が起こりました。配布管理システムの電源が入っていないことが考えられます。

対処

処理を中止します。再実行してもエラーになった場合は、システム管理者に連絡してください。

KDDM1008-E

ディスクに空きがありません。

要因

ハードディスクに空きがありません。

KDDM1009-W

不要なファイルを削除し、再実行してください。

対処

処理を中止します。不要なファイルは削除してください。

KDDM1010-E

登録しようとしたプログラムはUAPではありません。

要因

アプリケーションプログラム以外のフロッピーディスクをセットしました。または、フロッピーディスクが壊れています。

対処

処理を中止します。フロッピーディスクの内容および登録ファイルの設定値を確認して、再実行してください。

KDDM1011-E

登録しようとした提供記録媒体はPPではありません。

要因

プログラムプロダクト以外の記録媒体をセットしました。または、記録媒体が壊れています。

対処

記録媒体を確認し、再実行してください。

KDDM1012-E

登録中にエラーが発生しました。

要因

UNIXマシンに異常が起こりました。

対処

処理を中止します。ルートファイルシステムの容量が不足した可能性があります。不要なファイルを削除して、再実行してください。再実行しても異常な場合は、システム管理者に連絡してファイルシステムを調査してください。

KDDM1013-E

登録ファイルが存在しません。

対処

処理を中止します。登録ファイルを修正し、再実行してください。

KDDM1014-E

登録ファイルで指定した属性名の設定値が不正です。

対処

処理を中止します。登録ファイルを修正し、再実行してください。

KDDM1015-E

登録ファイルに必要な項目を指定していません。

要因

登録ファイルにグループ名の指定がありません。ユーザプログラムを登録した場合は、登録ファイルに資源名またはプログラム名の指定がありません。

対処

処理を中止します。登録ファイルを修正して、再実行してください。

KDDM1016-E

登録ファイルに不正な属性名を指定しています。

対処

処理を中止します。登録ファイルを修正して、再実行してください。

KDDM1017-E

登録ファイルの形式が不正です。

対処

処理を中止します。登録ファイルを修正して、再実行してください。

KDDM1018-E

登録ファイルの処理中にエラーが発生しました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。もし異常がない場合は、基本機能で必要なファイルを削除した可能性があります。再度インストールしてください。

KDDM1019-W

入力したソフトウェアは登録済みです。

要因

登録しようとしたソフトウェアは、指定したグループにすでに登録されています。

KDDM1020-W

ホストのパッケージを削除し、再登録してください。

対処

処理を中止します。指定したグループ中のパッケージを配布管理システム側の操作で削除したあと、再実行してください。

KDDM1021-W

入力したソフトウェアは不正な形式で登録済みです。

要因

登録しようとしたソフトウェアは、誤った形式ですでに登録されています。

KDDM1022-W

ホストのパッケージを削除し、再登録してください。

対処

処理を中止します。指定したグループ中のパッケージを配布管理システム側の操作で削除したあと、再実行してください。

KDDM1023-E

フロッピーディスクは使用中です。

要因

フロッピーディスクをマウントしています。

対処

フロッピーディスクをアンマウントしてから［Enter］キーを押してください。アンマウントの方法は、UNIXの該当するマニュアルを参照してください。［e］キーを押すと処理を中止します。

KDDM1024-E

媒体装置にエラーが発生しました。

要因

記録媒体をセットした装置に異常が起こりました。

対処

記録媒体装置に異常がないか確認してください。または、媒体を入れ直してから再実行してください。AIXのCD-ROM装置でこのエラーが発生した場合は、一度マウントとアンマウントを実行してから再実行してください。

KDDM1025-E

記録媒体がセットされていません。

対処

記録媒体をセットしてから［Enter］キーを押してください。［e］キーを押すと処理を中止します。

KDDM1026-E

フロッピーディスクの形式が正しくありません。交換してください。

要因

プログラムプロダクト以外のフロッピーディスクがセットされています。または、フロッピーディスクが壊れています。

対処

［Enter］キーを押してフロッピーディスクを外し、プログラムプロダクトを確認してください。プログラムプロダクトのフロッピーディスクでエラーになった場合は、システム管理者に連絡してください。［e］キーを押すと処理を中止します。

KDDM1027-E

提供記録媒体をセットする順番が違います。

対処

正しい順番で提供記録媒体をセットし、再実行してください。

KDDM1028-W

他の端末でソフトウェアを登録中です。

要因

配布管理システムとのアクセス権をほかの端末が持っているため、パッケージングができません。

対処

しばらく待ったあとで、再実行してください。

KDDM1029-I

登録を再度行う場合にはリターンキーを押してください。

対処

再度登録する場合は［Enter］キーを押してください。［e］キーを押すと処理を中止します。

KDDM1030-E

ほかの利用者が記録媒体を使用中です。

対処

処理を中止します。ほかの利用者が記録媒体の使用を終了してから、再実行してください。

KDDM1031-W

マルチボリューム名の指定を無効にしました。

要因

マルチボリューム名の指定が誤っているため、無効にしました。

対処

マルチボリューム名の指定を確認してください。

KDDM1034-I

*** プログラムの登録 ***

要因

プログラムの登録を開始します。

KDDM1035-I

記録媒体を装置にセットしてください。

対処

登録する記録媒体を装置にセットしてください。

KDDM1036-I

セットしたフロッピーディスクを読み込みました。

要因

フロッピーディスクのデータの登録を開始します。

KDDM1037-I

提供記録媒体（n/m）を装置にセットしてください。（続行＝リターンキー/終了＝eキー）

対処

提供記録媒体（m枚のうちn番目）をセットしてから［Enter］キーを押してください。［e］キーを押すと処理を中止します。

KDDM1038-K

ただ今ソフトウェアの登録中です。しばらくお待ちください。

要因

ソフトウェアの登録中です。

KDDM1039-I

登録プログラム　xxxxx

要因

xxxxxで登録中のプログラム名を示します。

KDDM1040-I

（終了したい場合は、eキーを押してください。）

対処

処理を終了する場合は［e］キーを押してください。

KDDM1041-I

セットしたらリターンキーを押してください。

対処

フロッピーディスクを装置にセットしてから［Enter］キーを押してください。

KDDM1042-E

応答キーが誤っています。再度、応答キーを押してください。

対処

正しい応答をしてください。

KDDM1043-K

ソフトウェアを読み込み中です。しばらくお待ちください。

要因

処理中です。

KDDM1044-I

確認したらリターンキーを押してください。

対処

一つ前のメッセージで表示している内容を確認してから［Enter］キーを押してください。

KDDM1045-E

登録しようとしたソフトウェアはPPです。

要因

ユーザ資源の登録でプログラムプロダクトを指定しています。

対処

正しいユーザ資源を指定して再実行してください。

KDDM1046-E

ホストファイルで指定した属性名の指定値が不正です。

対処

正しいホストファイルを指定して再実行してください。

KDDM1047-E

ホストファイルxxxxxが存在しません。

要因

xxxxxで示すホストファイルがありません。

対処

正しいホストファイルを指定して再実行してください。

KDDM1048-E

ホストファイルの形式が不正です。

対処

ホストファイルを再作成して実行してください。

KDDM1049-E

ホストファイルの処理中にエラーが発生しました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM1050-E

ホストファイルに不正な属性名を指定しています。

対処

ホストファイルに正しい属性名を指定して再実行してください。

KDDM1051-E

ホストファイル名に誤りがあります。

対処

正しいホストファイル名を指定して再実行してください。

KDDM1052-I

ソフトウェアの読み込みを完了しました。

要因

装置にセットしたソフトウェアを読み込みました。

KDDM1053-I

セットした記録媒体を取り出してください。

対処

記録媒体からの入力を終了したので、装置から記録媒体を取り出してください。

KDDM1054-I

登録を開始する場合にはリターンキーを押してください。

対処

［Enter］キーを押すと登録を開始します。［e］キーを押すと処理を中止します。

KDDM1056-I

次のソフトウェアを登録します。

KDDM1057-I

正しければリターンキーを押してください。

対処

ソフトウェアが正しければ［Enter］キーを押してください。［e］キーを押すと処理を中止します。

KDDM1060-E

登録ファイルが存在しません。

対処

正しい登録ファイルを指定して、再実行してください。

KDDM1061-E

登録ファイルの形式が不正です。

対処

正しい登録ファイルを指定して、再実行してください。

KDDM1063-E

登録ファイルに不正な属性名を指定しています。

対処

正しい属性名を登録ファイルに指定して、再実行してください。

KDDM1064-E

登録ファイル名の指定が不正です。

対処

正しい登録ファイル名を指定して、再実行してください。

KDDM1065-E

登録ファイルで指定したPPがありません。

要因

登録ファイルで指定したプログラムプロダクトがありません。

対処

登録ファイルに正しいプログラムプロダクト名を指定して、再実行してください。

KDDM1066-E

指定されたPPは提供記録媒体に格納されていません。

要因

すべてのプログラムプロダクトがありません。

対処

正しい記録媒体を装置にセットして、再実行してください。

KDDM1067-E

PPが提供カセット磁気テープに入っていません。

対処

正しい提供カセット磁気テープを装置にセットして、再実行してください。

KDDM1068-E

提供記録媒体をセットしていません。

対処

提供記録媒体をセットしたあと、再実行してください。

KDDM1069-E

管理フロッピーディスクをセットしていません。

対処

装置に管理フロッピーディスクをセットしてください。

KDDM1071-Q

＝>

対処

［e］キーを押すと処理を終了します。

KDDM1072-E

提供記録媒体処理中にエラーが発生しました。

対処

記録媒体に異常がないか確認してください。

KDDM1073-E

提供カセット磁気テープの形式が不正です。

対処

提供カセット磁気テープを確認してから再実行してください。

KDDM1074-E

提供カセット磁気テープと管理フロッピーディスクの形式が不一致です。

対処

提供カセット磁気テープと管理フロッピーディスクを正しく組み合わせて再実行してください。

KDDM1075-E

管理フロッピーディスク読み込み中にエラーが発生しました。

対処

ディスクの状態を確認してください。

KDDM1076-E

管理フロッピーディスクの形式が不正です。

対処

正しい管理フロッピーディスクをセットして、再実行してください。

KDDM1078-I

提供カセット磁気テープを装置にセットしてください。

KDDM1079-I

管理フロッピーディスクを装置にセットしてください。

KDDM1080-E

提供カセット磁気テープの形式が不正です。

対処

提供カセット磁気テープを確認してから再実行してください。

KDDM1081-E

管理フロッピーディスクの形式が不正です。

対処

管理フロッピーディスクを確認してから再実行してください。

KDDM1082-E

登録ファイルで指定した属性名の指定値が不正です。

対処

登録ファイルで属性名を正しく指定してから再実行してください。

KDDM1083-I

提供記録媒体を外してください。

対処

処理が終了したので、提供記録媒体を外してください。

KDDM1088-W

指定されたプログラムプロダクト'xxxxx'はありません。

要因

xxxxxで示すプログラムプロダクトは、セットした提供記録媒体に入っていません。

対処

提供記録媒体を確認してください。

KDDM1089-W

グループ最大登録資源数を超えるため、n/m個が登録できません。

要因

登録ファイルで指定したm個のソフトウェアをすべて登録すると、グループ最大登録資源数（256）を超えます。

対処

処理を中止します。指定したグループには、m-n個だけソフトウェアを登録できます。

KDDM1090-W

登録ファイル、又はコマンドで指定されたソフトウェアはすべて登録済みです。

要因

登録ファイル、rdsftまたはrdscmコマンドのオプションで指定されたソフトウェアは、すべて登録済みです。

KDDM1091-W

次のソフトウェアは登録できません。

要因

登録ファイルで指定したソフトウェアで、KDDM1095-Iで示すソフトウェアは登録できません。

対処

処理を中止します。このメッセージのあとに表示するKDDM1095-Iで、登録できないソフトウェアを示します。

KDDM1092-W

次のソフトウェアは登録済みです。（n/m）

要因

登録ファイルで指定したm個のソフトウェアのうち、n番目のソフトウェアは登録済みです。

対処

処理を中止します。このメッセージのあとに表示するKDDM1095-Iで、登録済みのパッケージを示します。指定したグループ中のパッケージを配布管理システム側の操作で削除したあとで、再実行してください。

KDDM1093-W

次のソフトウェアは不正な形式で登録されています。（n/m）

要因

登録ファイルで指定したm個のソフトウェアのうちn番目のソフトウェアは、誤った形式で登録されています。

対処

処理を中止します。このメッセージのあとに表示するKDDM1095-Iで、誤った形式で登録されているパッケージを示します。指定したグループ中のパッケージを配布管理システム側の操作で削除したあとで、再実行してください。

KDDM1094-I

次のソフトウェアを登録します。（n/m）

要因

登録ファイルで指定したm個のソフトウェアのうち、n番目のソフトウェアを登録します。このメッセージのあとに表示するKDDM1095-Iで登録するソフトウェアの名称を示します。

KDDM1095-I

xxxxx

要因

xxxxxは、ソフトウェアを示します。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM1096-E

管理フロッピーディスクの処理中にエラーが発生しました。

対処

管理フロッピーディスクに異常がないか確認してください。

KDDM1098-E

PPの登録をスーパユーザで実行していません。

要因

プログラムプロダクトの登録をスーパユーザで実行していません。

対処

プログラムプロダクトの登録は、スーパユーザでログインして実行してください。

KDDM1099-I

ソフトウェアの登録を完了しました。

KDDM1100-I

登録処理が終了しました。

KDDM1101-E

指定したグループxxxxxには登録できません。

要因

最大登録資源数（256）を超えるグループに登録しています。

対処

ほかのグループに登録してください。

KDDM1102-I

xxxxx

要因

セットするプログラムプロダクトの形名、プログラム名および提供記録媒体の通番を示します。

KDDM1103-E

xxxxxファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

xxxxxで示すファイルの処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM1501-E

登録対象PPの指定に誤りがあります。

要因

登録ファイルまたはrdsftコマンドのオプションで、登録するプログラムプロダクトの指定が間違っています。

対処

登録するプログラムプロダクトの指定を修正して、再実行してください。

KDDM1502-E

セットした提供記録媒体が不正です。

要因

セットされた提供記録媒体に、処理対象のプログラムプロダクトは格納されていません。または、誤った順番で提供記録媒体をセットしています。

対処

正しい記録媒体をセットしてから［Enter］キーを押してください。［e］キーを押すと処理を中止します。

KDDM1503-Q

パスワードを入力してください。

対処

パスワードを入力してください。

KDDM1504-Q

パスワードを再入力してください。

要因

パスワードを指定していません。またはパスワードを8文字を超えて指定しています。

対処

パスワードを確認して、再実行してください。

KDDM1507-I

PPの指定を確認してください。

対処

登録ファイルまたはrdsftコマンドのオプションでの、プログラムプロダクトの指定を確認してください。

KDDM1508-I

登録処理を続行する場合はリターンキーを押してください。

対処

登録処理を続行する場合は［Enter］キーを押してください。

KDDM1510-E

指定されたスペシャルファイル名はPPの登録に使用できません。

要因

指定したスペシャルファイル名、または日立プログラムプロダクトの格納ディレクトリは、プログラムプロダクトの登録に使えません。

対処

スペシャルファイル名、または日立プログラムプロダクトを格納したディレクトリの指定を確認して再実行してください。

KDDM1514-E

UAPバックアップリストファイルが存在しません。

要因

指定されたUAPバックアップリストファイルが存在しません。

対処

UAPバックアップリストファイルの指定を確認して、再実行してください。

KDDM1515-E

UAPバックアップリストファイルの処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM1517-E

ユーザ資源パス記述ファイルが存在しません。

対処

ユーザ資源パス記述ファイルの指定を確認して、再実行してください。

KDDM1518-E

ユーザ資源パス記述ファイルが不正です。

要因

ユーザ資源パス記述ファイルに相対パス指定のディレクトリを指定しています。または、「..」を使った表現のディレクトリを指定しています。

対処

ユーザ資源パス記述ファイルの記述を修正して、再実行してください。

KDDM1519-E

ユーザ資源パスに存在しないディレクトリを指定されました。

要因

ユーザ資源パスで指定されたディレクトリが存在しないため、ハードディスクからの登録ができません。

対処

処理を中止します。ユーザ資源パスの指定を確認して、再実行してください。

KDDM1520-E

ユーザ資源パス記述ファイルに存在しないディレクトリがあります。

要因

ユーザ資源パス記述ファイルで指定されたディレクトリで、UNIXマシンに存在しないディレクトリがあります。

対処

処理を中止します。ユーザ資源パス記述ファイルの記述を確認して再実行してください。

KDDM1521-E

セットした提供記録媒体が不正です。

要因

提供記録媒体中にデータの誤りがあります。

対処

提供記録媒体の内容を確認してください。

KDDM1522-W

組み込み先ディレクトリの指定を無視します。

要因

登録ファイルで組み込み先ディレクトリを指定しましたが、絶対パス指定のHDソフトウェアのため組み込み先ディレクトリの指定を無視してソフトウェアを登録します。

KDDM1523-E

ユーザ資源パスの指定に誤りがあります。

要因

ユーザ資源パスに、「..」を使った表現のディレクトリを指定しています。

対処

処理を中止します。ユーザ資源パスの指定を確認して再実行してください。

KDDM1524-E

xxxxxコマンドでエラーが発生しました。

要因

xxxxxで示すコマンドの処理でエラーが起こりました。

対処

CPIO.LOGFの内容を確認してください。

KDDM1525-E

登録ファイルで指定した属性名（xxxxx）の指定値が不正です。

対処

登録ファイルの内容を確認して、再実行してください。

KDDM1526-W

ソフトウェア（xxxxx）は登録済みです。

対処

処理を中止します。指定したグループ中のパッケージを配布管理システム側の操作で削除したあとで、再実行してください。

KDDM1527-W

ソフトウェア（xxxxx）は不正な形式で登録されています。

対処

処理を中止します。指定したグループ中のパッケージを配布管理システム側の操作で削除したあとで、再実行してください。

KDDM1528-Q

他の端末でソフトウェアを登録中です。（再登録＝リターンキー/終了＝eキー）

対処

再びパッケージングを実行する場合は［Enter］キーを押してください。［e］キーを押すと処理を中止します。

KDDM1529-I

ソフトウェア（xxxxx）を登録します。

要因

xxxxxで示すソフトウェアを登録します。

KDDM1530-I

ただ今（n/m）番目のソフトウェアを登録中です。

要因

n番目のソフトウェアを登録中です。

KDDM1531-W

PP（xxxxx）はシステム起動時の組み込みができません。

要因

xxxxxで示すプログラムプロダクトは、システム起動時の組み込みができません。システム停止時に組み込みます。

KDDM1532-W

PP（xxxxx）はシステム稼働中の組み込みができません。

要因

xxxxxで示すプログラムプロダクトは、システム稼働中の組み込みができません。システム停止時に組み込んでください。

KDDM1533-W

ソフトウェア（xxxxx）を登録できません。

要因

xxxxxで示すソフトウェアは登録できません。

対処

処理を中止します。

KDDM1534-Q

登録PPを確認してください。（再登録＝リターンキー/終了＝eキー）

対処

登録処理を続行する場合は［Enter］キーを押してください。［e］キーを押すと処理を中止します。

KDDM1535-Q

提供記録媒体をセットしてください。（続行＝リターンキー/終了＝eキー）

要因

装置に提供記録媒体をセットしていません。

対処

記録媒体をセットしてから［Enter］キーを押してください。［e］キーを押すと処理を中止します。

KDDM1536-Q

正しい提供記録媒体をセットしてください。（続行＝リターンキー/終了＝eキー）

要因

セットした提供記録媒体に、処理対象のプログラムプロダクトは格納されていません。

対処

正しい記録媒体をセットしてから［Enter］キーを押してください。［e］キーを押すと処理を中止します。

KDDM1537-Q

正しい順番の提供記録媒体をセットしてください。（続行＝リターンキー/終了＝eキー）

要因

提供記録媒体をセットする順番が違います。

対処

正しい順番で記録媒体をセットしてから［Enter］キーを押してください。［e］キーを押すと処理を中止します。

KDDM1538-Q

正しい応答キーを押してください。（続行＝リターンキー/終了＝eキー）

要因

応答キーに誤りがあります。

対処

［Enter］キーを押すと処理を続行します。［e］キーを押すと処理を中止します。

KDDM1539-Q

PPの入った提供記録媒体をセットしてください。

要因

プログラムプロダクト以外の記録媒体をセットしているか、プログラムプロダクト以外が格納されているディレクトリを指定しています。

対処

［Enter］キーを押すと処理を続行します。［e］キーを押すと処理を中止します。

KDDM1540-E

スペシャルファイル定義ファイルの指定に誤りがあります。

対処

スペシャルファイル定義ファイルの記述を修正して、再実行してください。

KDDM1541-E

UAPバックアップリストファイルが不正です。

対処

UAPバックアップリストファイルの記述を修正して、再実行してください。

KDDM1542-E

xxxxx下にソフトウェアが存在しません。

要因

パッケージングコマンドで、-dまたは-Dオプションが指定されていません。そのため、メッセージに示すディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDS/UPUPL/hd、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/UPUPL/hd）の下のファイルまたはディレクトリを登録しようとしましたが、ソフトウェアがありませんでした。

対処

-dまたは-Dオプションで、存在するファイルまたはディレクトリを指定するか、または/NETMRDS/UPUPL/hd/（HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/UPUPL/hd）下に、登録するソフトウェアをコピーしてください。

KDDM1544-Q

パッケージ（xxxxx）は既に登録済みです。（強制パッケージング＝リターンキー/終了＝eキー）

要因

xxxxxで示す資源名と、同一名称のパッケージがすでに登録されています。

対処

［Enter］キーを押すと登録済みのパッケージを削除して、強制的にソフトウェアを登録します。［e］キーを押すと処理を中止します。

KDDM1547-E

アーカイブ対象に通常ファイル及びディレクトリ以外のxxxxxがあるため処理できません。

要因

xxxxxで示すファイルが、通常ファイルおよびディレクトリでないため、処理できません。

対処

正しいパスを指定して再実行してください。

KDDM1548-E

OSパッチのパッケージング時のユーザ資源パスが絶対パスで指定されています。

要因

指定したユーザ資源パスにディレクトリ名が存在します。

対処

ユーザ資源パスを指定する際は、OSパッチファイルのあるカレントディレクトリに移動してファイル名を指定してください。

KDDM1549-I

資源名が省略されたためファイル名から資源名に変換します。資源名＝AAAAA

要因

OSパッチのパッケージング時に資源名を省略しました。

OSパッチのパッケージング時に資源名を省略した場合、自動的に資源名を決定します。変換後の資源名はAAAAAとなります。

KDDM1550-E

資源名の変換に失敗しました。

要因

OSパッチのパッケージング時に資源名を省略した際、資源名の変換処理でエラーが起こりました。

対処

資源名を指定してパッケージングを再実行してください。

KDDM1551-E

OSパッチのパッケージングにrdsftコマンドは使用できません。

要因

OSパッチとしてパッケージングする際にrdsftコマンドを実行しました。

対処

OSパッチとしてパッケージングする際はrdscmコマンドを使用してください。

KDDM1552-E

他社ソフトウェアのパッケージングにrdsftコマンドは使用できません。

要因

他社ソフトウェアをパッケージングするときに、rdsftコマンドを実行しました。

対処

他社ソフトウェアをパッケージングするときは、rdscmコマンドを使用してください。

KDDM1553-E

他社ソフトウェアの資源情報生成に失敗しました。

要因

資源情報を生成するコマンドに異常が発生しました。

対処

他社ソフトウェアの資源情報を取得するコマンドの存在するディレクトリが、環境変数PATHに記述されているかどうかを確認してください。記述されている場合は、資源名を指定して、再度パッケージングしてください。

KDDM1554-E

指定された形名はパッケージングできません。（形名＝kkk）

要因

指定された形名はパッケージングできない種類の形名です。統合形名に含まれる内訳形名を指定してパッケージングした場合にも本メッセージが出力されます。

kkk：指定された形名

対処

パッケージング実行時の形名の指定に誤りがないか確認してください。また、指定した形名が内訳形名ではないか確認してください。形名の指定に誤りがない場合、提供記録媒体の内容が不正である可能性があります。

KDDM1555-I

PackageSize=xxx byte

要因

パッケージのファイルのサイズを表示します。

KDDM1556-I

InstallDirectory=xxxxx

要因

組み込み先ディレクトリを表示します。

KDDM1557-I

APbeforeGeneration=xxxxx

要因

ユーザ組み込み前処理を示します。

KDDM1558-I

APafterGeneration=xxxxx

要因

ユーザ組み込み後処理を示します。

KDDM2004-E

通信回線が確保できません。

要因

次に示す要因で通信回線が確保できません。

アソシエーションが確立できません。

リモートマウントが失敗しました。

対処

通信相手のシステムを確認して、再実行してください。再実行してもエラーになる場合は、システム管理者に連絡してください。

KDDM2006-E

プログラムにエラーが発生しました。

要因

システムに異常が起こりました。

対処

一つ前のメッセージを参照してください。

KDDM2007-E

ハードディスクの容量チェックができません。

要因

ハードディスクの障害が起こりました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2008-E

ハードディスクの空き容量が不足しています。

要因

ハードディスクの空き容量が5メガバイト以上ありません。

対処

必要なハードディスクの容量を見積もり、必要な容量を確保したあとで再実行してください。ハードディスクの容量の見積もり方法については、「5.2　ハードディスク所要量およびメモリ所要量の見積もり」を参照してください。

KDDM2011-E

指定したディレクトリ名又はファイル名に誤りがあります。

対処

一つ前のメッセージを参照してください。

KDDM2019-E

ノード名が取得できません。

要因

ノード名の取得時にエラーが起こりました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2020-E

シグナルを受信したため、処理を終了しました。

要因

割り込み・回線切断などのシグナルを受信しました。

対処

再実行してください。再実行しても発生する場合は、システムを再起動してください。再起動しても発生する場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM2021-E

差分指令ファイルの送信処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2022-E

差分指令ファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

差分指令ファイル（HP-UX以外の場合：/NETMRDS/WORK/SND/CD000000、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/WORK/SND/CD000000）の処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

差分指令ファイルを削除し、再実行してください。再実行しても発生する場合は、システムを再起動してください。再起動しても発生する場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM2023-W

シグナルを受信したため、処理を終了しました。

要因

システム終了のシグナルを受信しました。

KDDM2024-E

状態通知ファイルの送信処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2025-E

状態通知ファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

状態通知ファイル（HP-UX以外の場合：/NETMRDS/WORK/SND/S0000000、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/WORK/SND/S0000000）の処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2027-E

配布管理システムとの接続ができません。

要因

次に示す要因で配布管理システムとの接続ができません。

通信回線が切断されました。

ホスト名（UNIX配布管理システム）の指定に誤りがあります。

対処

配布管理システム名（UNIXまたはWindows）の指定を確認してから再実行してください。再実行してもエラーになる場合は、システム管理者に連絡してください。

KDDM2028-E

パッケージ配布の処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2029-E

資源ファイルの処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2030-E

指令ファイルのプログラム識別子が不正です。

対処

上位システム側で異常が発生していないか確認してください。異常が発生していない場合はソフトウェアを再登録して配布してください。

KDDM2031-E

組み込み処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2032-E

パッケージの伸長でエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2033-E

指令ファイルのオープン処理中にエラーが発生しました。

要因

指令ファイル（HP-UX以外の場合：/NETMRDS/RFSWORK/C0000000、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/RFSWORK/C0000000）のオープン処理中に、エラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2034-E

ログファイルのオープン処理中にエラーが発生しました。

要因

設定ファイルで設定しているログファイルのオープン処理中に、エラーが起こりました。

対処

ログファイルを削除し、再実行してください。再実行しても発生する場合は、システムを再起動してください。再起動しても発生する場合は、ファイルシステムを調査してください。

KDDM2035-E

保管処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2036-E

xxxxxファイルの処理中にエラーが発生しました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2037-E

状態収集の処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2038-E

状態収集ファイルの処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2039-I

指令ファイルがありません。

要因

指令ファイルの処理がすべて終わり、正常終了しました。

KDDM2040-E

指令ファイルの受信処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2041-E

指令ファイルの複写処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2042-I

指令ファイルを削除しました。

要因

指令ファイルの処理がすべて終わり、正常終了しました。

KDDM2043-E

差分指令ファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

差分指令ファイル（HP-UX以外の場合：/NETMRDS/WORK/SND/CD000000、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/WORK/SND/CD000000）の処理中に、エラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2044-E

差分指令ファイルの排他処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2045-E

状態通知ファイルの排他処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2046-E

状態通知ファイルのオープン処理中にエラーが発生しました。

要因

状態通知ファイル（HP-UX以外の場合：/NETMRDS/WORK/SND/S0000000、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/WORK/SND/S0000000）のオープン処理中に、エラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2047-E

既に同一ソフトウェアがあります。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2048-E

新規PPの組み込みはできません。

対処

プログラムプロダクトは、リビジョンアップ版だけが配布できます。

KDDM2049-E

既に同一バージョンのソフトウェアがあります。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2050-E

クライアントWSへの指令ファイルの送信処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2051-E

指令ファイルの排他処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2054-E

ハードディスクの空き容量がチェックできません。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2055-E

配布管理システムに指定したパッケージがありません。

要因

指定したパッケージが、配布管理システムにありません。

対処

パッケージがないことを配布管理システムのシステム管理者に連絡してください。

KDDM2056-E

資源ファイルの受信処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2057-E

指令ファイルの指令区分が不正です。

要因

未対応の指令を受信しました。

対処

配布管理システムのシステム管理者に連絡してください。

KDDM2058-E

指令ファイルのレコード長が不正です。

要因

指令ファイルが2レコード以上あります。

対処

指令ファイルを再セットしてください。

KDDM2059-E

初期設定の処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2060-E

配布管理システム送信用のファイルが作成できません。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2061-E

引数の数が不正です。

対処

引数の数を確認してください。

KDDM2062-E

引数が不正です。

要因

引数を-dから始めていません。

対処

引数を確認してください。

KDDM2063-E

登録しているソフトウェアのチェック中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2064-E

UAP組み込み管理ファイルのオープン処理中にエラーが発生しました。

要因

UAP組み込み管理ファイルのオープン処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2065-E

状態通知ファイルの作成中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2066-E

getcwdでシステムにエラーが発生しました。

要因

getcwdシステムコールでエラーが起こりました。

対処

カレントディレクトリを移動して、再実行してください。

KDDM2067-E

パッケージが格納されているディレクトリがありません。

要因

パッケージが正常に登録されていません。

対処

ソフトウェアを再登録してください。

KDDM2069-E

マルチボリュームファイル名を格納したファイルが不正です。

要因

マルチボリュームファイル名を格納したファイルへのaccessシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2070-E

マルチボリュームファイル名を格納したファイルが入力できません。

要因

マルチボリュームファイル名を格納したファイルの読み込み処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2071-E

マルチボリュームファイルが作成できません。

要因

マルチボリュームファイル名を格納したファイルの作成処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2072-E

マルチボリュームファイルのオープン処理中にエラーが発生しました。

要因

マルチボリュームファイルのオープン処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2073-E

UAP組み込み管理ファイルにエラーが発生しました。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2074-E

UAP組み込み管理ファイルの読み込みができません。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2075-E

状態収集ファイルの書き込みができません。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2076-E

状態収集ファイルが作成できません。

要因

ハードディスクに異常が起こったため、状態収集ファイルが作成できません。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2077-E

資源ファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。もし、異常がない場合は空き容量が十分にあるかを確認してください。

KDDM2078-E

資源ファイルの読み込みができません。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2079-E

資源ファイルの読み込み領域が確保できません。

対処

システムの一時的なリソース不足（バッファ領域など）が考えられます。しばらくしてから、再度実行してください。

KDDM2080-E

資源構成ファイルが作成できません。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2081-E

資源構成ファイルの書き込みができません。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2082-E

組み込み動作用の作業領域が削除できません。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2083-E

組み込み動作用の作業領域が不正です。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2084-E

組み込み動作用の作業領域が作成できません。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2085-E

PPの組み込みに失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2086-E

ユーザデータの組み込みに失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2087-E

UAPの組み込みに失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2089-E

資源構成ファイルが不正です。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2090-E

資源構成ファイルの組み込みができません。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2091-E

ファイルが作成できません。

要因

0バイトのファイルへのcreateシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2092-E

資源構成ファイルのアクセスモードが変更できません。

要因

システムに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2093-E

資源構成ファイルのオーナーが変更できません。

要因

システムに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2094-E

ディレクトリ付加情報ファイルが不正です。

要因

ディレクトリ付加情報ファイルへのstatシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2095-E

ディレクトリ付加情報ファイルのアクセスモードが変更できません。

要因

システムに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2096-W

付加情報ファイルのオーナーが変更できません。

要因

システムに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2097-E

指定したゼネレータがありません。

要因

指令ファイルのゼネレータ区分に誤りがあります。

対処

指定したゼネレータまたは後処理APを確認してください。

KDDM2098-E

指定したゼネレータが不正です。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

指定したゼネレータまたは後処理APを確認してください。

KDDM2099-E

指定したゼネレータの起動に失敗しました。

要因

システムに異常が起こりました。

対処

指定したゼネレータまたは後処理APを確認してください。

KDDM2100-E

指定したゼネレータにエラーが発生しました。

要因

システムに異常が起こりました。

対処

指定したゼネレータまたは後処理APまたは前処理APを確認してください。

KDDM2104-E

ディレクトリが作成できません。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2105-E

ディレクトリのアクセスモードが変更できません。

要因

システムに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2106-E

ディレクトリのオーナーが変更できません。

要因

システムに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2107-E

資源構成ファイルの読み込み領域が確保できません。

要因

システムに異常が起こりました。

対処

システムの一時的なリソース不足（バッファ領域など）が考えられます。しばらくしてから、再度実行してください。

KDDM2108-E

資源構成ファイルの読み込みができません。

要因

資源構成ファイルへのreadシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2109-E

ディレクトリ付加情報ファイルの読み込み領域が確保できません。

要因

システムに異常が起こりました。

対処

システムの一時的なリソース不足（バッファ領域など）が考えられます。しばらくしてから、再度実行してください。

KDDM2110-E

資源構成ファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

資源構成ファイルへのopenシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2111-E

ファイルの復元に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2112-E

ディレクトリの復元に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2117-E

xxxxxディレクトリが作成できません。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

xxxxx：HP-UX以外の場合は/NETMRDS/UPAREA、HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW/UPAREA

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2118-E

パッケージの復元に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2120-E

PP管理情報ファイルの複写処理中にエラーが発生しました。

要因

PP管理情報ファイルの複写処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2121-E

パッケージの組み込みに失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2122-E

保管に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2123-E

状態収集に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2124-I

状態収集をします。

KDDM2125-I

xxxxxxxxを配布します。

要因

xxxxxxxxで示したプログラム名のパッケージを配布します。

KDDM2126-I

xxxxxxxxを保管します。

要因

xxxxxxxxで示したプログラム名のパッケージを保管します。

KDDM2127-E

資源ファイルの複写に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2128-E

資源ファイルの分解に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2129-E

xxxxxディレクトリが削除できません。

要因

次のディレクトリが削除できません。

xxxxx：HP-UX以外の場合は/NETMRDS/UPAREA、HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW/UPAREA

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2130-E

xxxxxディレクトリが不正です。

要因

xxxxxに示すディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDS/UPAREA、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/UPAREA）へのaccessシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2131-E

xxxxxディレクトリのアクセスモードが変更できません。

要因

システムに異常が起こりました。

xxxxx：HP-UX以外の場合は/NETMRDS/UPAREA、HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW/UPAREA

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2132-E

xxxxxディレクトリ下に指令ファイルが作成できません。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

xxxxx：HP-UX以外の場合は/NETMRDS/UPAREA、HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW/UPAREA

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2133-E

xxxxxディレクトリ下に指令ファイルの書き込みができません。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

xxxxx：HP-UX以外の場合は/NETMRDS/UPAREA、HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW/UPAREA

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。もし、異常がない場合は空き容量が十分にあるかを確認してください。

KDDM2134-E

マルチボリュームファイルの複写に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2135-E

マルチボリュームファイルが不正です。

要因

システムに異常が起こりました。

対処

上位システム側で異常が発生していないか確認してください。異常が発生していない場合はソフトウェアを再登録して配布してください。

KDDM2137-E

xxxxxディレクトリが削除できません。

要因

次のディレクトリが削除できません。

xxxxx：HP-UX以外の場合は/NETMRDS/UPAREA/hd、HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW/UPAREA/hd

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2138-E

xxxxxディレクトリのアクセスモードが変更できません。

要因

次のディレクトリのアクセスモードが変更できません。

xxxxx：HP-UX以外の場合は/NETMRDS/UPAREA/hd、HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW/UPAREA/hd

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2139-E

ゼネレータ終了待ち中にエラーが発生しました。

要因

システムに異常が起こりました。

対処

ゼネレータがコマンドなどによる割り込みで強制終了した場合が考えられます。ゼネレータでエラーが発生していないかログを調査してください。

KDDM2141-E

資源管理ファイルのレコード削除に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2142-E

資源属性ファイルの新規作成に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2143-E

資源属性ファイルの置き換えに失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2144-E

資源属性ファイルの削除に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2145-E

資源属性ファイルのレコード削除に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2148-E

資源ファイルが複写できません。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2149-E

資源管理ファイルが複写できません。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2150-E

資源属性ファイルが複写できません。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2153-E

資源管理ファイルが不正です。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2154-E

資源属性ファイルが不正です。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2155-E

資源ファイルが不正です。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2160-E

保管グループが1296個を超えました。

対処

上位システム側で異常が発生していないか確認してください。異常が発生していない場合は再度配布指令を作成してください。

KDDM2161-E

資源管理ファイルの新規作成に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2162-E

資源管理ファイルの置き換えに失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2163-E

資源管理ファイルのレコード追加に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2164-E

資源管理ファイルの読み込みができません。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2165-E

資源管理ファイルが作成できません。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2166-E

資源属性ファイルの読み込みができません。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2167-E

資源属性ファイルが作成できません。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2168-E

資源管理ファイルの書き込みができません。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。もし、異常がない場合は空き容量が十分にあるかを確認してください。

KDDM2169-E

資源属性ファイルの書き込みができません。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。もし、異常がない場合は空き容量が十分にあるかを確認してください。

KDDM2171-E

xxxxxディレクトリ下に指令ファイルの書き込みができません。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

xxxxx：HP-UX以外の場合は/NETMRDS/UPAREA、HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW/UPAREA

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。もし、異常がない場合は空き容量が十分にあるかを確認してください。

KDDM2172-E

xxxxxディレクトリが作成できません。

要因

次のディレクトリが作成できません。

xxxxx：HP-UX以外の場合は/NETMRDS/UPAREA/hd、HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW/UPAREA/hd

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2173-E

ディレクトリ付加情報ファイルの処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2174-E

ディレクトリが移動できません。

要因

システムに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2175-E

現在のディレクトリが取得できません。

要因

システムに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2177-E

登録したパッケージのチェック中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2182-E

ファイルの複写処理中にエラーが発生しました。

要因

ファイルのオープン処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2183-W

ファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

ファイルのオープン処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2184-E

ファイルの削除処理中にエラーが発生しました。

要因

statシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2185-E

ファイルが削除できません。

要因

ファイルの削除処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2186-E

ファイルの作成中にエラーが発生しました。

要因

ファイルの作成処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2187-E

ファイルの排他に失敗しました。

対処

基本機能で再試行しているため、対処する必要はありません。

KDDM2190-E

リモートマウント処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2193-E

中継システム用状態通知ファイルの排他に失敗しました。

対処

プログラムで再試行しているため、対処する必要はありません。

KDDM2194-E

クライアントWSに状態通知ファイルがありません。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2195-E

状態通知ファイルの複写に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2196-I

自ワークステーションあての指令ファイルがありません。

要因

指令ファイルの処理がすべて終わり、正常終了しました。

KDDM2197-E

中継システム用指令ファイルの排他に失敗しました。

対処

基本機能で再試行しているため、対処する必要はありません。

KDDM2198-E

指令ファイルの複写に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2199-E

差分指令ファイルがありません。

対処

基本機能で再試行しているため、対処する必要はありません。

KDDM2200-E

差分指令ファイルの排他に失敗しました。

対処

基本機能で再試行しているため、対処する必要はありません。

KDDM2201-E

差分指令ファイルの複写処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージを参照してください。

KDDM2202-E

差分指令ファイルの複写に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2203-E

リモートアンマウント処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2204-E

送信ファイルのサイズ取得に失敗しました。

要因

送信ファイルへのstatシステムコールで、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2205-E

ファイルの受信処理中にエラーが発生しました。

対処

しばらくしてから再実行してください。再実行しても発生する場合は、システムを再起動してください。再起動しても発生する場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM2206-E

ファイルの送信処理中にエラーが発生しました。

対処

しばらくしてから再実行してください。再実行しても発生する場合は、システムを再起動してください。再起動しても発生する場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM2207-E

ディレクトリが削除できません。

要因

ディレクトリの削除処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2208-E

ファイルとディレクトリの削除処理中にエラーが発生しました。

要因

削除するファイルのディレクトリへのstatシステムコールで、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2209-E

日付の取得に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2210-E

時刻の取得に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2211-E

動作状態の管理ファイル処理中にエラーが発生しました。

要因

基本機能の動作状態を管理しているファイルの作成処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

次のファイルを削除して再実行してください。

HP-UX以外の場合：

/NETMRDS/rdsprm/rdsstsft

/NETMRDS/rdsprm/rdsstsrf

HP-UXの場合：

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/rdsstsft

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/rdsstsrf

再実行しても発生する場合は、システムを再起動してください。

再起動しても発生する場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM2212-E

packによるソフトウェアの圧縮でエラーが発生しました。

要因

圧縮できないソフトウェアを圧縮しようとしました。またはpackコマンドがありません。

対処

圧縮しないで、ソフトウェアを配布管理システムに送信します。

KDDM2213-E

ユーザによるソフトウェアの圧縮でエラーが発生しました。

要因

ユーザコマンドがありません。またはユーザコマンドで異常終了しました。

対処

圧縮しないで、ソフトウェアを配布管理システムに送信します。

KDDM2214-E

unpackによるソフトウェアの伸長でエラーが発生しました。

要因

ハードディスクの異常、またはunpackコマンドがありません。

対処

拡張ユティリティ1が組み込まれているかどうか確認してください。組み込まれている場合は、システム管理者に連絡してください。

KDDM2215-E

ユーザによるソフトウェアの伸長でエラーが発生しました。

要因

ユーザコマンドがありません。またはユーザコマンドで異常終了しました。

対処

ユーザコマンドがあるかどうか確認してください。

KDDM2216-I

JP1/IT Desktop Management 2の動作状態を管理しているファイルがありません。

要因

ファイルの処理がすべて終わり、正常終了しました。

KDDM2217-E

PP組み込み管理ファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

システムに異常が起こりました。

対処

システムディレクトリ（「/」、「/etc」、「/dev」、「/bin」など）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2228-E

xxxxxディレクトリが不正です。

要因

メッセージに示すディレクトリ（HP-UX以外の場合は/NETMRDS/RDSADV、HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW/RDSADV）へのstatシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2232-E

状態通知及び差分指令ファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2233-E

状態通知ファイルの排他に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2234-E

状態通知ファイルの作成に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2235-E

差分指令ファイルの作成に失敗しました。

要因

差分指令ファイルへのlinkシステムコールでエラーが起こりました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2238-E

状態通知ファイルの書き込みができません。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

ディスクに異常がないか確認してください。異常がなかった場合、システムの一時的なリソース不足が考えられます。再度配布を実行してください。

KDDM2241-E

状態通知ファイルの送信に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2242-E

差分指令ファイルの送信に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2243-E

配布管理システムとの接続に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2245-E

登録ファイルのグループ名指定が不正です。

対処

登録ファイルのグループ名を修正してください。

KDDM2246-E

日付情報の取得処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2247-E

ディレクトリの処理中にエラーが発生しました。

要因

指定したディレクトリへのstatシステムコールでエラーが起こりました。

対処

ソフトウェアとして指定したディレクトリのディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2249-E

登録ファイルが指定したディレクトリにありません。

要因

指定したディレクトリ下に登録ファイルがありません。

対処

登録ファイルを、指定したディレクトリの下に作成してください。

KDDM2250-E

登録ファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

登録ファイルのサイズに誤りがあります。

対処

登録ファイルの内容を確認してください。

KDDM2251-E

登録ファイルに誤りがあります。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2253-E

資源管理ファイルへのstat処理中にエラーが発生しました。

要因

資源管理ファイルへのstatシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2254-E

資源属性ファイルへのstat処理中にエラーが発生しました。

要因

資源属性ファイルへのstatシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2255-E

指定したソフトウェアは既に不正な形式で登録済みです。

要因

登録が不完全に終了したことが考えられます。

対処

配布管理システムにあるパッケージを削除して、再登録してください。

KDDM2256-E

指定したソフトウェアは登録済みです。

対処

再登録する場合は、配布管理システムにあるパッケージを削除してから、再登録してください。

KDDM2257-E

ソフトウェアのディレクトリ名が不正です。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2258-E

指定したディレクトリがありません。

対処

指定したディレクトリを作成してください。またはディレクトリの指定を修正してください。

KDDM2260-E

登録ファイルがありません。

対処

指定したファイルを確認して再実行してください。または登録ファイルを指定したディレクトリの下に作成してください。

KDDM2261-E

資源管理ファイルの削除処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2262-E

資源管理ファイルの受信処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2263-E

資源属性ファイルの送信処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2264-E

資源属性ファイルの削除処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2265-E

資源管理ファイルの送信処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2266-E

資源属性ファイルの受信処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2267-E

ほかの端末で資源属性ファイルを更新中です。

対処

再実行してください。

KDDM2268-E

資源ファイルの圧縮でエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2269-E

資源ファイルの複写処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2270-E

資源ファイルの送信処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2271-E

資源ファイルの削除処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2272-E

ソフトウェアが登録できません。

要因

登録数がグループ最大資源数（256）を超えました。

対処

配布管理システムにある不要なパッケージを削除して、再登録してください。

KDDM2273-E

ディレクトリの作成でエラーが発生しました。

要因

作業用のディレクトリの作成でエラーが起こりました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2274-E

指定したディレクトリは登録できません。

対処

ディレクトリ名を確認し、正しいディレクトリを指定して再実行してください。

KDDM2275-E

指定したファイルは登録できません。

対処

ファイル名を確認し、正しいディレクトリを指定して再実行してください。

KDDM2276-E

PPのセットアップ処理中にエラーが発生しました。

対処

「9.2.1(1)　プログラムプロダクトのセットアップ時の障害」で説明している手順で原因を調査してください。

KDDM2277-E

PP組み込み管理ファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

/etc/.hitachi/pplistd/pplistdのアクセスでエラーが発生しました。

対処

/etc/.hitachi/pplistd/pplistdが存在するか確認してください。存在しない場合は、/etc/.hitachi/pplistd/pplistdを元に戻してください。存在する場合は、システムディレクトリ（/etc）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2278-E

設定ファイルの形式が不正です。

対処

設定ファイルの形式を再確認してください。

KDDM2279-E

設定ファイルで指定した属性名の指定が不正です。

対処

設定ファイルの内容を確認し、再実行してください。

KDDM2280-E

設定ファイルに必要な属性名を指定していません。

対処

属性名の組み合わせを確認し、再実行してください。

KDDM2281-E

設定ファイルに不正な属性名を指定しています。

要因

設定ファイルに誤った属性名を指定しています。または、MaxEntryofMessageを記述した設定ファイルの反映方法に誤りがあります。

対処

属性名の組み合わせを確認し、再実行してください。「5.4.1　設定ファイルの共通規則」「(5)　設定ファイルの変更」の手順に従って設定ファイルを反映してください。

KDDM2282-E

設定処理中にエラーが発生しました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/etc/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2283-E

ほかの端末で資源管理ファイルを更新中です。

対処

再実行してください。

KDDM2285-E

通信回線が確保できません。

要因

通信回線が切断されたため、アソシエーションが確立できません。

対処

下位層の設定内容を確認してから再実行してください。再実行してもエラーになる場合は、システム管理者に連絡してください。

KDDM2286-E

指令ファイルのゼネレータ区分が不正です。

対処

上位システム側で異常が発生していないか確認してください。異常が発生していない場合はソフトウェアを再登録して配布してください。

KDDM2288-E

指令ファイルの組み込み区分が不正です。

対処

上位システム側で異常が発生していないか確認してください。異常が発生していない場合はソフトウェアを再登録して配布してください。

KDDM2289-E

指令ファイルの組み込み区分又はゼネレータ区分が不正です。

要因

アプリケーションプログラムを指定した指令ファイルの、組み込み区分またはゼネレータ区分に誤りがあります。

対処

上位システム側で異常が発生していないか確認してください。異常が発生していない場合はソフトウェアを再登録して配布してください。

KDDM2290-E

指令ファイルの指令区分が不正です。

対処

上位システム側で異常が発生していないか確認してください。異常が発生していない場合はソフトウェアを再登録して配布してください。

KDDM2291-E

指令ファイルの仮想ファイル名が不正です。

要因

指令ファイルの該当するソフトウェアに対応する仮想ファイル名に誤りがあります。

対処

上位システム側で異常が発生していないか確認してください。異常が発生していない場合はソフトウェアを再登録して配布してください。

KDDM2294-E

指令ファイルの指令削除指定が不正です。

要因

中継システム以外で指令削除を実行しようとしました。

対処

指令削除は、中継システムで実行してください。

KDDM2295-E

指令ファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

指令ファイル（HP-UX以外の場合：/NETMRDS/WORK/RCV/C0000000、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/WORK/RCV/C0000000）の処理中にエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2296-E

指令ファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

指令ファイル（HP-UX以外の場合：/NETMRDS/RFSWORK/C0000000、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/RFSWORK/C0000000）の処理中にエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2297-E

指令ファイルの処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2298-E

指令ファイルへのstat処理中にエラーが発生しました。

要因

指令ファイル（HP-UX以外の場合：/NETMRDS/RFSWORK/C0000000、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/RFSWORK/C0000000）へのstatシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2299-E

指令ファイルのサイズが不正です。

対処

上位システム側で異常が発生していないか確認してください。異常が発生していない場合は再度配布指令を作成してください。

KDDM2300-E

指令ファイルの検索処理中にエラーが発生しました。

要因

指令ファイル（HP-UX以外の場合：/NETMRDS/RFSWORK/C0000000、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/RFSWORK/C0000000）の検索処理中にエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2301-E

指令ファイルの書き込み処理中にエラーが発生しました。

要因

指令ファイル（HP-UX以外の場合：/NETMRDS/RFSWORK/C0000000、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/RFSWORK/C0000000）の書き込み処理中にエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2302-E

差分指令ファイルのオープン処理中にエラーが発生しました。

要因

差分指令ファイル（HP-UX以外の場合：/NETMRDS/WORK/SND/CD000000、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/WORK/SND/CD000000）のオープン処理中にエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2303-E

差分指令ファイルの書き込み処理中にエラーが発生しました。

要因

差分指令ファイル（HP-UX以外の場合：/NETMRDS/WORK/SND/CD000000、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/WORK/SND/CD000000）の書き込み処理中にエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。もし、異常がない場合は空き容量が十分にあるかを確認してください。

KDDM2304-E

状態通知ファイルの書き込み処理中にエラーが発生しました。

要因

状態通知ファイル（HP-UX以外の場合：/NETMRDS/WORK/SND/S0000000、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/WORK/SND/S0000000）の書き込み処理中にエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。もし、異常がない場合は空き容量が十分にあるかを確認してください。

KDDM2305-E

ログファイルの書き込み処理中にエラーが発生しました。

要因

設定ファイルで設定したログファイルの書き込み処理中にエラーが起こりました。

対処

ログファイルを削除し、再実行してください。再実行しても発生する場合は、システムを再起動してください。再起動しても発生する場合は、ファイルシステムを調査してください。

KDDM2306-E

指令ファイルへのlseek処理中にエラーが発生しました。

要因

指令ファイル（HP-UX以外の場合：/NETMRDS/WORK/RCV/C0000000、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/WORK/RCV/C0000000）へのlseekシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2307-E

指令ファイルへのread処理中にエラーが発生しました。

要因

指令ファイル（HP-UX以外の場合：/NETMRDS/WORK/RCV/C0000000、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/WORK/RCV/C0000000）へのreadシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2308-E

指令ファイルへのwrite処理中にエラーが発生しました。

要因

指令ファイル（HP-UX以外の場合：/NETMRDS/WORK/RCV/C0000000、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/WORK/RCV/C0000000）へのwriteシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。もし、異常がない場合は空き容量が十分にあるかを確認してください。

KDDM2309-E

指令ファイルの作成処理中にエラーが発生しました。

要因

中継システムでクライアントWSの指令ファイルを作成処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。もし、異常がない場合は空き容量が十分にあるかを確認してください。

KDDM2310-E

指令ファイルのオープン処理中にエラーが発生しました。

要因

指令ファイル（HP-UX以外の場合：/NETMRDS/WORK/RCV/C0000000、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/WORK/RCV/C0000000）のオープン処理中にエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2312-E

ハードディスクの空き容量が不足しています。

要因

パッケージを保管するのに必要な容量が不足しています。

対処

ハードディスク内の不要なファイルを削除して、再実行してください。

KDDM2313-E

配布管理システムと接続できません。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2315-E

指令ファイルの配布先が不正です。

対処

上位システム側で異常が発生していないか確認してください。異常が発生していない場合は再度配布指令を作成してください。

KDDM2316-E

指令ファイルの配布先指定が不正です。

要因

配布先にノード名が指定されていません。

対処

上位システム側で異常が発生していないか確認してください。異常が発生していない場合は再度配布指令を作成してください。

KDDM2317-E

指令ファイルの配布先名が不正です。

要因

配布先名の指定方法に誤りがあります。

対処

配布先名を確認してから再実行することを、配布管理システムのシステム管理者に連絡してください。

KDDM2319-E

指令ファイルへのlink処理中にエラーが発生しました。

要因

削除しようとした指令を含む指令ファイルのリンク処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2321-E

指令ファイルの削除処理中にエラーが発生しました。

要因

削除しようとした指令を含む指令ファイルのオープン処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

システムディレクトリ（/tmpや、動作環境設定用ファイルの「DMTMPDIR」に指定したディレクトリなど）のディスクに異常がないか、容量が不足していないか確認してください。

KDDM2322-I

指令ファイルがありません。

要因

指定された指令は登録されていません。またはすでにクライアントWSで実行中です。

KDDM2323-E

指令ファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

パス名が長過ぎます。

対処

/NETMRDS/RDSADV/（HP-UXの場合、/var/opt/NETMDMW/RDSADV/）ディレクトリ下のパス名を確認し、再実行してください。

KDDM2324-E

指令ファイルのディレクトリ情報取得処理中にエラーが発生しました。

要因

/NETMRDS/RDSADV/（HP-UXの場合、/var/opt/NETMDMW/RDSADV/）ディレクトリ下のディレクトリ情報の取得処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2325-E

指令ファイルのディレクトリオープン処理中にエラーが発生しました。

要因

/NETMRDS/RDSADV/（HP-UXの場合、/var/opt/NETMDMW/RDSADV/）ディレクトリ下のディレクトリのオープン処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2326-W

空のディレクトリを指定しました。

要因

指定されたディレクトリ下にファイルはありません。

対処

資源ファイルを指定したディレクトリの下に作成してください。

KDDM2330-E

指令ファイルの処理中にメモリが不足しました。

要因

メモリが確保できませんでした。

対処

再実行してください。

KDDM2331-E

指令ファイルの読み込み処理中にエラーが発生しました。

要因

/NETMRDS/RDSADV/（HP-UXの場合、/var/opt/NETMDMW/RDSADV/）ディレクトリ下のディレクトリ内ファイルの読み込み処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2332-E

指令ファイルへのlseek処理中にエラーが発生しました。

要因

指令ファイルへのlseekシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2333-E

指令ファイルの読み込み処理中にエラーが発生しました。

要因

指令ファイルの読み込み処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2334-E

指令ファイルの書き込み処理中にエラーが発生しました。

要因

指令ファイルの書き込み処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2335-E

指令ファイルの情報取得処理中にエラーが発生しました。

要因

指令ファイル情報の取得処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2336-E

指令ファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

指令ファイルの大きさに誤りがあります。

対処

上位システム側で異常が発生していないか確認してください。異常が発生していない場合は再度配布指令を作成してください。

KDDM2337-E

指令ファイルのオープン処理中にエラーが発生しました。

要因

指令ファイルのオープン処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2338-E

差分指令ファイルのオープン処理中にエラーが発生しました。

要因

差分指令ファイルのオープン処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2339-E

差分指令ファイルの書き込み処理中にエラーが発生しました。

要因

差分指令ファイルの書き込み処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。もし、異常がない場合は空き容量が十分にあるかを確認してください。

KDDM2341-E

指令ファイルがありません。

対処

指令ファイルをセットしてください。

KDDM2342-E

指令ファイルが不正です。

要因

指令ファイルへのstatシステムコールで、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2343-E

指令ファイルのレコード長が不正です。

対処

指令ファイルを再セットしてください。

KDDM2344-E

指令ファイルが不正です。

要因

指令ファイルのオープン処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2345-E

指令ファイルが不正です。

要因

指令ファイルの読み込み処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2346-E

引数が不正です。

対処

引数のディレクトリ名は128文字以内で指定してください。

KDDM2347-E

指令ファイルのプログラム識別子が不正です。

対処

指令ファイルのプログラム識別子を△（空白）にして、再実行してください。

KDDM2348-E

UAP組み込み管理ファイルの検索処理中にエラーが発生しました。

要因

UAP組み込み管理ファイルの検索処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2349-E

UAP組み込み管理ファイルの書き込み処理中にエラーが発生しました。

要因

UAP組み込み管理ファイルの書き込み処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。もし、異常がない場合は空き容量が十分にあるかを確認してください。

KDDM2350-E

chdirでシステムにエラーが発生しました。

要因

chdirシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2351-E

組み込み処理中にエラーが発生しました。

要因

資源ファイルの組み込み処理中に、ハードディスクまたはシステムに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2352-E

マルチボリュームファイル名を格納したファイルが不正です。

要因

マルチボリュームファイル名を格納したファイルのオープン処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2353-E

マルチボリュームファイルの読み込み処理中にエラーが発生しました。

要因

マルチボリュームファイルの読み込み処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2354-E

マルチボリュームファイルの書き込み処理中にエラーが発生しました。

要因

マルチボリュームファイルの書き込み処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。もし、異常がない場合は空き容量が十分にあるかを確認してください。

KDDM2355-E

マルチボリュームファイルのaccess処理中にエラーが発生しました。

要因

マルチボリュームファイルに対するaccessシステムコールで、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2356-E

状態収集の処理中にエラーが発生しました。

要因

PP組み込み管理ファイルの処理中にエラーが起こりました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2357-E

状態収集の処理中にエラーが発生しました。

要因

UAP組み込み管理ファイルの処理中にエラーが起こりました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2358-E

指令ファイルのデータ部サイズが不正です。

対処

上位システム側で異常が発生していないか確認してください。異常が発生していない場合は再度配布指令を作成してください。

KDDM2359-E

指令ファイルの組み込みタイプが不正です。

対処

上位システム側で異常が発生していないか確認してください。異常が発生していない場合は再度配布指令を作成してください。

KDDM2361-E

指令ファイルのグループが不正です。

対処

上位システム側で異常が発生していないか確認してください。異常が発生していない場合は再度配布指令を作成してください。

KDDM2362-E

指令ファイルのバージョン/リビジョンが不正です。

対処

上位システム側で異常が発生していないか確認してください。異常が発生していない場合は再度配布指令を作成してください。

KDDM2363-E

指令ファイルの世代番号が不正です。

対処

上位システム側で異常が発生していないか確認してください。異常が発生していない場合は再度配布指令を作成してください。

KDDM2364-E

指令ファイルの仮想ファイル名が不正です。

対処

上位システム側で異常が発生していないか確認してください。異常が発生していない場合はソフトウェアを再登録して配布してください。

KDDM2365-E

指令ファイルの容量2が不正です。

対処

上位システム側で異常が発生していないか確認してください。異常が発生していない場合はソフトウェアを再登録して配布してください。

KDDM2366-E

指令ファイルの資源構造コードが不正です。

対処

上位システム側で異常が発生していないか確認してください。異常が発生していない場合はソフトウェアを再登録して配布してください。

KDDM2367-E

シグナルを受信したため、処理を終了しました。

対処

再実行してください。再実行しても発生する場合は、システムを再起動してください。再起動しても発生する場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM2368-E

ディレクトリ付加情報ファイルが不正です。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2369-E

資源構成ファイルが不正です。

要因

資源構成ファイルへのstatシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2370-E

指令ファイルが不正です。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2371-E

xxxxxディレクトリが不正です。

要因

システムに異常が起こりました。

xxxxx：HP-UX以外の場合は/NETMRDS/UPAREA、HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW/UPAREA

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2372-E

xxxxxディレクトリが作成できません。

要因

次のディレクトリが作成できません。

xxxxx：HP-UX以外の場合は/NETMRDS/UPAREA、HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW/UPAREA

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2373-E

シグナルを受信したため、処理を終了しました。

対処

再実行してください。再実行しても発生する場合は、システムを再起動してください。再起動しても発生する場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM2374-E

ゼネレータが異常終了しました。

対処

ゼネレータのエラーメッセージを参照してください。

KDDM2377-E

保管処理中にエラーが発生しました。

要因

プログラムに異常が起こりました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2378-E

指令ファイルが不正です。

要因

指定したファイルの容量2に誤りがあります。

対処

上位システム側で異常が発生していないか確認してください。異常が発生していない場合はソフトウェアを再登録して配布してください。

KDDM2379-E

xxxxxディレクトリのアクセスモードが変更できません。

要因

システムに異常が起こりました。

xxxxx：HP-UX以外の場合は/NETMRDS/UPAREA/hd、HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW/UPAREA/hd

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2380-E

指令ファイルが不正です。

対処

上位システム側で異常が発生していないか確認してください。異常が発生していない場合はソフトウェアを再登録して配布してください。

KDDM2381-E

マルチボリュームファイルの処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2382-E

マルチボリュームファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

マルチボリュームファイルへのaccessシステムコールでエラーが起こりました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2383-E

資源ファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

システムに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2385-E

ディレクトリ付加情報ファイルが不正です。

要因

ディレクトリ付加情報ファイルへのopenシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2386-E

ディレクトリ付加情報ファイルが不正です。

要因

ディレクトリ付加情報ファイルへのreadシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2387-E

資源構成ファイルへのstat処理中にエラーが発生しました。

要因

資源構成ファイルへのstatシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2388-E

資源構成ファイルへのlink処理中にエラーが発生しました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2389-E

UAP組み込み管理ファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2390-E

ハードディスクの容量チェックができません。

要因

ハードディスクの容量チェック処理中に、ハードディスクまたはシステムに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2391-W

ファイルの複写処理中にエラーが発生しました。

要因

ファイルの読み込み処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2392-W

ファイルの複写処理中にエラーが発生しました。

要因

ファイルの書き込み処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2393-E

ディレクトリが作成できません。

要因

ディレクトリの作成処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2394-E

ファイルとディレクトリの削除処理中にエラーが発生しました。

要因

削除するファイルのディレクトリのオープン処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2395-E

ファイルとディレクトリの削除処理中にエラーが発生しました。

要因

作業領域が確保できません。

対処

ほかの処理を終了してから再実行してください。再実行してもエラーになる場合は、メモリの割り当てを増やしてください。

KDDM2396-E

ファイルとディレクトリの削除処理中にエラーが発生しました。

要因

削除するファイルのディレクトリの読み込み処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2397-E

ファイルとディレクトリの削除処理中にエラーが発生しました。

要因

削除するファイルへのstatシステムコールで、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2398-E

ファイルとディレクトリの削除処理中にエラーが発生しました。

要因

ディレクトリの削除処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2399-E

ファイルとディレクトリの削除処理中にエラーが発生しました。

要因

ファイルの削除処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2400-E

JP1/IT Desktop Management 2の動作状態を管理しているファイルが不正です。

要因

基本機能の動作状態を管理しているファイルの書き込み処理中に、ハードディスクに異常が起こりました。

対処

次のファイルを二つとも削除して、再実行してください。

HP-UX以外の場合：

/NETMRDS/rdsprm/rdsstsft
/NETMRDS/rdsprm/rdsstsrf

HP-UXの場合：

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/rdsstsft
/var/opt/NETMDMW/rdsprm/rdsstsrf

再実行しても発生する場合は、システムを再起動してください。再起動しても発生する場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM2402-E

指令ファイルのオプションが不正です。

対処

上位システム側で異常が発生していないか確認してください。異常が発生していない場合はソフトウェアを再登録して配布してください。

KDDM2405-E

xxxxxディレクトリが不正です。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

xxxxx：HP-UX以外の場合は/NETMRDS/RDSADV、HP-UXの場合は/var/opt/NETMDMW/RDSADV

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2406-E

状態通知及び差分指令ファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2407-E

差分指令ファイルの排他に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージを参照してください。

KDDM2409-E

状態通知ファイルの作成に失敗しました。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。もし、異常がない場合は空き容量が十分にあるかを確認してください。

KDDM2413-E

登録ファイルの資源名指定が不正です。

対処

登録ファイルの資源名を修正してください。

KDDM2414-E

登録ファイルの世代番号指定が不正です。

対処

登録ファイルの世代番号を修正してください。

KDDM2415-E

登録ファイルの満了日付指定が不正です。

対処

登録ファイルの満了日付を修正してください。

KDDM2419-E

登録ファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

登録ファイルへのopenシステムコールでエラーが起こりました。

対処

指定した登録ファイルのディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2420-E

登録ファイルへのread処理中にエラーが発生しました。

要因

登録ファイルへのreadシステムコールでエラーが起こりました。

対処

指定した登録ファイルのディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2421-E

資源管理ファイルの受信処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2422-E

資源管理ファイルへのopen処理中にエラーが発生しました。

要因

資源管理ファイルへのopenシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2423-E

資源管理ファイルへのread処理中にエラーが発生しました。

要因

資源管理ファイルへのreadシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2424-E

資源属性ファイルへのopen処理中にエラーが発生しました。

要因

資源管理ファイルへのopenシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2425-E

資源属性ファイルへのread処理中にエラーが発生しました。

要因

資源属性ファイルへのreadシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2426-E

ディレクトリの削除処理中にエラーが発生しました。

要因

作業用のディレクトリの削除処理中にエラーが起こりました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2427-E

資源属性ファイルの削除処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2428-E

指定されたディレクトリがありません。

対処

指定したディレクトリを作成してください。またはディレクトリの指定を修正して、再実行してください。

KDDM2429-E

指定されたディレクトリがありません。

要因

指定したディレクトリは、ディレクトリではありません。

対処

ディレクトリの指定を修正してください。

KDDM2430-E

資源管理ファイルの削除処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2431-E

資源属性ファイルへのwrite処理中にエラーが発生しました。

要因

資源属性ファイルへのwriteシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。もし、異常がない場合は空き容量が十分にあるかを確認してください。

KDDM2432-E

資源管理ファイルへのwrite処理中にエラーが発生しました。

要因

資源管理ファイルへのwriteシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。もし、異常がない場合は空き容量が十分にあるかを確認してください。

KDDM2433-E

資源管理ファイルの削除処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2434-E

資源ファイルへのcpio処理中にエラーが発生しました。

要因

cpioコマンドの実行でエラーが起こりました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2435-E

資源属性ファイルの送信処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2436-E

資源属性ファイルの削除処理中にエラーが発生しました。

対処

上位システムおよび回線の状態を確認してください。もし異常がない場合は上位システム側で異常が発生していないか確認してください。

KDDM2437-E

ディレクトリへのstat処理中にエラーが発生しました。

要因

作業用のディレクトリへのstatシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2438-E

ディレクトリへのread処理中にエラーが発生しました。

要因

作業用のディレクトリへのreadシステムコールでエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2439-E

ディレクトリの処理中にエラーが発生しました。

要因

チェック用のディレクトリへのstatシステムコールでエラーが起こりました。

対処

システムディレクトリ（「/」、「/etc」、「/dev」、「/bin」など）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2440-E

PP組み込み管理ファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

/etc/.hitachi/pplistd/pplistdのアクセスでエラーが発生しました。

対処

/etc/.hitachi/pplistd/pplistdが存在するか確認してください。存在しない場合は、/etc/.hitachi/pplistd/pplistdを元に戻してください。存在する場合は、システムディレクトリ（/etc）のディスクに異常がないか確認してください。異常がなかった場合は、システムの一時的なリソース不足（メモリなど）が考えられるため、コマンドを再実行してください。

KDDM2444-E

compressによるソフトウェアの圧縮でエラーが発生しました。

要因

compressコマンドを起動できませんでした。

対処

ディスクに異常がないか確認してください。ディスクに異常がない場合は、システムの一時的なリソース不足（ディスクなど）が考えられます。コマンドを再実行してください。

KDDM2445-E

配布状況ファイルの処理中にエラーが発生しました。

対処

配布状況サーバで異常が発生していないか、ログファイルを確認してください。異常がなかった場合は、配布状況サーバを再起動してからコマンドを再実行してください。再実行しても発生する場合は、システムを再起動してください。再起動しても発生する場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM2446-I

配布状況サーバの処理を開始しました。

KDDM2447-I

配布状況サーバの処理を終了しました。

KDDM2448-I

配布状況の一覧を表示します。

KDDM2449-I

配布状況の表示を終了しました。

KDDM2451-I

該当する配布状況がありません。

KDDM2453-E

配布状況サーバが未起動です。

対処

配布状況サーバを起動してください。

KDDM2454-W

配布状況サーバは既に起動しています。

KDDM2455-I

配布状況サーバを起動します。

KDDM2456-I

配布状況サーバを停止します。

KDDM2457-E

配布状況サーバがシグナルを受信したため、処理を終了しました。

対処

配布状況サーバを再起動してからコマンドを再実行してください。再実行しても発生する場合は、システムを再起動してください。再起動しても発生する場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM2458-E

配布状況サーバが起動中のため、配布状況ファイルを初期化できません。

対処

配布状況サーバを停止してから、配布状況ファイルを初期化してください。

KDDM2459-I

配布状況の削除を終了しました。

KDDM2461-E

配布状況ファイルの容量が不足しています。

対処

不要なレコードを削除してください。

KDDM2462-S

配布状況サーバでシステムエラーが発生しました。

対処

配布状況サーバを再起動してください。再実行しても発生する場合は、システムを再起動してください。再起動しても発生する場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM2467-I

配布実行中のため、起動できません。

対処

配布処理が終了してから再実行してください。

KDDM2470-E

該当するパッケージがバックアップにありません。

対処

正しい資源名を指定してください。

KDDM2472-I

ユーザキーの登録を終了します。

KDDM2473-E

ユーザキーの登録に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2474-E

システムエラーが発生したため、ユーザキーの登録を中止します。

対処

一つ前のメッセージに原因を示します。ログファイルの内容を確認してください。

KDDM2475-I

ユーザキーの変更が完了しました。

KDDM2476-E

ユーザキーの変更に失敗しました。

要因

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2477-E

システムエラーが発生したため、ユーザキーの変更を中止します。

対処

一つ前のメッセージに原因を示します。ログファイルの内容を確認してください。

KDDM2478-W

ユーザキーが既に登録されています。

対処

ユーザキーを変更する場合は、rdskeyコマンドでユーザキーを変更してください。

KDDM2479-E

ユーザキーが登録されていません。

対処

rdskeyコマンドでユーザキーを登録してから、再実行してください。

KDDM2480-E

システムエラーが発生したため、ソフトウェアの暗号化を中止します。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。もし、異常がない場合は空き容量が十分にあるかを確認してください。

KDDM2481-E

キー不一致のためソフトウェアを復号できません。

要因

配布管理システムのキーと配布先システムのキーが不一致です。

対処

配布先システムのキーを登録または設定し直して、再実行してください。

KDDM2482-E

システムキーの形式が不正です。

対処

システムキーを正しく設定したあとで、再実行してください。

KDDM2483-E

システムエラーが発生したため、ソフトウェアの復号を中止します。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。もし、異常がない場合は空き容量が十分にあるかを確認してください。

KDDM2484-E

既存のユーザキーが不一致のためユーザキーの変更ができません。

対処

既存のユーザキーを正しく設定したあとで、再実行してください。

KDDM2487-I

id（xxxxx）の登録に成功しました。

要因

グループidの登録に成功しました。

xxxxx：グループid

KDDM2488-E

id（xxxxx）の登録に失敗しました。

要因

グループidの登録に失敗しました。

xxxxx：グループid

対処

上位システム側で異常が発生していないか確認してください。異常が発生していない場合は指令を再作成してください。

KDDM2489-E

id（xxxxx）の登録でパスワードの復号に失敗しました。

要因

グループidの登録でパスワードの復号に失敗しました。

xxxxx：グループid

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2490-I

id（xxxxx）の削除に成功しました。

要因

グループidの削除に成功しました。

xxxxx：グループid

KDDM2491-E

id（xxxxx）の削除に失敗しました。

要因

グループidの削除に失敗しました。

xxxxx：グループid

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2492-I

id（xxxxx）のパスワードの変更に成功しました。

要因

グループidのパスワードの変更に成功しました。

xxxxx：グループid

KDDM2493-E

id（xxxxx）のパスワードの変更に失敗しました。

要因

グループidのパスワードの変更に失敗しました。

xxxxx：グループid

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2494-W

id（xxxxx）は登録済みです。

要因

xxxxxで示すグループidは登録済みのため、登録できません。

対処

上書きする場合は、上書きを指定してグループidを登録してください。

KDDM2495-E

idの定義追加の報告に失敗しました（xxxxx/yyyyy）。

要因

グループidの定義情報の報告に失敗しました。グループidの上書き登録時の報告の場合には、id登録に成功しています。

xxxxx：グループid

yyyyy：該当グループに追加要求された配布先システムのクライアント名

対処

障害復旧後、再び配布管理システムからグループidを登録してください。

KDDM2496-E

idの定義削除の報告に失敗しました（xxxxx/yyyyy）。

要因

グループidの定義情報の削除に失敗しました。

xxxxx：グループid

yyyyy：該当グループから削除要求された配布先システムのクライアント名

対処

障害復旧後、再び配布管理システムからグループidを登録してください。

KDDM2497-E

idの定義内容の追加又は削除の報告処理でエラーが発生しました。

要因

グループidの定義内容の追加または削除の報告処理で、エラーが起こりました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2498-E

配布管理システムに指定した転送ファイルがありません。

要因

指定した転送ファイルが、配布管理システムにありません。

対処

上位システム側で異常が発生していないか確認してください。異常が発生していない場合は指令を再作成してください。

KDDM2499-E

転送ファイルの受信処理中にエラーが発生しました。

対処

上位システムおよび回線の状態を確認してください。もし異常がない場合は上位システム側で異常が発生していないか確認してください。

KDDM2500-E

転送ファイルに対する処理結果の転送に失敗しました。

要因

通信障害が起こりました。

対処

上位システムおよび回線の状態を確認してください。もし異常がない場合は上位システム側で異常が発生していないか確認してください。

KDDM2501-I

id（xxxxx/yyyyy）の削除に成功しました。

要因

指定した配布先システムをグループidから削除しました。

xxxxx：削除したグループ

yyyyy：該当グループから削除した配布先システムのクライアント名

KDDM2502-E

id（xxxxx/yyyyy）の削除に失敗しました。

要因

指定した配布先システムの削除に失敗しました。

xxxxx：削除しようとしたグループ

yyyyy：該当グループから削除しようとした配布先システムのクライアント名

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2503-E

転送ファイルに対する処理結果の作成中にエラーが発生しました。

要因

配布管理システムに送信する転送ファイルに対する処理結果ファイルの作成中に、エラーが起こりました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2504-E

システム構成ファイルが作成できません。

要因

システム構成ファイルの管理ディレクトリが不正です。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2505-E

システム構成ファイルの読み込みができません。

要因

システム構成ファイルの入力でエラーが発生しました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2507-E

id（xxxxx）の端末指令の削除に失敗しました。

要因

グループidの端末指令の削除に失敗しました。

xxxxx：グループid

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2509-W

システム情報で管理できるディスク数を超えました（xxxxx）。

要因

ディスクxxxxxは、システム情報で管理できるディスク数（47ディスク）を超えました。

KDDM2510-W

ディスク容量（xxxxx）の算出に失敗しました。

要因

ディスクxxxxxの残容量の算出に失敗しました。

対処

/etc/checklistに間違いがないかどうかを確認してください。

KDDM2511-W

xxxxxは既に配布されています。

要因

xxxxxはすでに配布されています。

KDDM2522-E

ユーザインベントリファイルの排他処理中にエラーが発生しました。

要因

ユーザインベントリファイルの排他処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2523-E

ユーザインベントリファイルの送信処理中にエラーが発生しました。

要因

ユーザインベントリファイルの送信処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2525-W

配布先名が変更されました。(A…A -> B…B)

要因

配布先名がA…AからB…Bに変更されました。A…AとB…Bが同一である場合、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerでホスト識別子を使用しない設定から使用する設定へ、またはその逆へ、変更されました。

KDDM2526-E

xxxxxのシステム構成の編集に失敗しました。

要因

次のどちらかの原因によってシステム構成の編集に失敗しました。

常駐サーバとの通信が失敗しました。

ファイルへの書き込みが失敗しました。

対処

システムを再インストールしてください。それでも発生する場合は、エラー情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM2527-I

xxxxxのシステム構成情報を削除しました。

要因

システム構成の編集ジョブで指定されたクライアントが削除されました。

KDDM2528-I

xxxxxのシステム構成情報がありません。

要因

システム構成の編集ジョブで指定されたクライアントが存在しません。

KDDM2529-E

検索リストファイルが不正です。

要因

検索リストの解析に失敗したため、検索されませんでした。

対処

検索リストの内容を修正し、再実行してください。

KDDM2530-E

検索リストファイルの作成に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2531-E

検索リストファイルの排他に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2532-E

保存用検索リストファイルの作成に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2533-E

保存用検索リストファイルの排他に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2534-E

定期実行指令の処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージを参照してください。

KDDM2535-E

定期実行指令のタイムスタンプの更新処理中にエラーが発生しました。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2536-E

定期実行指令の通知情報作成処理中にエラーが発生しました。

要因

ハードディスクに異常が起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2537-E

指令番号データベースの処理中にエラーが発生しました。

要因

指令番号を管理するデータベースにエラーが発生しました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM2538-W

指令番号データベースから指令番号=xxxxを検索できませんでした。

要因

指令番号を管理するデータベースから、指令番号xxxxを検索できませんでした。指令実行時にはマルチサーバが有効（基本機能の設定ファイルのEnableMultiServerにYESを指定）でなかったために、実行結果が正しいあて先に通知されなかったと考えられます。

対処

上記に示す要因が該当しない場合は、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM2540-W

不正な収集属性ファイルを受信しました。

要因

資源収集実行中の下位システム電源断などにより、下位システムから不正な収集属性ファイルを受信しました。

対処

配布管理システム上で、収集指令が実行中のままとなっている配布先システムに対して、収集指令を再実行してください。

KDDM2542-W

不正なファイル検索結果ファイルを受信しました。

要因

ソフトウェア情報取得中の下位システム電源断などにより、不正なファイル検索結果ファイルを受信しました。

対処

配布管理システム上で、ソフトウェアインベントリ情報が更新されていない配布先システムに対して、ソフトウェア情報の取得ジョブ（オプションに「ファイルを検索」を指定）を再実行してください。

KDDM2543-I

システムの変更を検知しました。

要因

システムの変更を検知しました。

KDDM2544-W

システムの変更を監視中にエラーが発生しました。

要因

システムの変更を監視中にシステムに異常が起こりました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM2545-I

日立プログラムプロダクトのインストールを開始します。（形名＝kkk）

要因

配布された日立プログラムプロダクトのインストールを開始します。

kkk：インストールする日立プログラムプロダクトの形名

KDDM2546-I

日立プログラムプロダクトのインストールに成功しました。

要因

配布された日立プログラムプロダクトのインストールが正常に完了しました。

KDDM2547-E

日立プログラムプロダクトのインストールに失敗しました。（rc＝rrr）

要因

配布された日立プログラムプロダクトのインストール中にエラーが発生しました。

rrr：インストーラの戻り値

対処

このメッセージの前にあるKDDM2545-Iメッセージで形名を確認の上、/etc/.hitachiディレクトリ内のインストーラログファイルを確認し、原因を調査してください。

KDDM2548-I

インストール後処理を実行します。（コマンド＝ccc）

要因

ユーザによって指定されたインストール後処理を実行します。

ccc：実行するコマンドライン

KDDM2549-I

パッケージのファイル属性をインストール先のアクセス権/所有者に合わせます。

要因

パッケージに含まれるファイルおよびディレクトリの属性を、インストール先のアクセス権/所有者に合わせてインストールします。

KDDM2550-E

高圧縮したパッケージのため、配布することができません。

要因

「高圧縮」を指定したパッケージが配布されました。

対処

「互換モード圧縮」を指定するか、「パッケージデータを圧縮する」をチェックしないでパッケージ登録し、再度配布を実行してください。

KDDM3001-I

xxxxxを旧バージョンへ回復しました。

要因

xxxxxで示すパッケージを旧バージョンへリカバリしました。

KDDM3002-E

xxxxxの回復に失敗しました。

要因

xxxxxで示すパッケージのリカバリに失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM3003-E

バックアップの取得処理中にエラーが発生しました。

要因

システムに異常が起こりました。

対処

再度パッケージを配布してください。

KDDM3004-E

バックアップの削除処理中にエラーが発生しました。

要因

システムに異常が起こりました。

対処

rdsbkclearコマンドで再度バックアップファイルを削除してください。再実行しても発生する場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM3005-I

xxxxxを保管します。

要因

システム起動時または停止時に組み込むパッケージxxxxxを保管します。

KDDM3006-E

起動時、停止時組み込みパッケージの保管処理中にエラーが発生しました。

要因

システム起動時または停止時に組み込むパッケージの保管処理中にエラーが起こりました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM3007-E

稼働中組み込みができないPPに対して稼働中組み込みの指定を行っています。

要因

システム稼働中に組み込みができないプログラムプロダクトに、システム稼働中の組み込みが指定されました。

対処

組み込むタイミングを変更して指令を作成して、再実行してください。

KDDM3008-E

起動時に組み込みができないPPに対して起動時組み込みの指定を行っています。

要因

システム起動時に組み込みができないプログラムプロダクトに、システム起動時の組み込みが指定されました。

対処

組み込むタイミングを変更して指令を作成して、再実行してください。

KDDM3009-I

xxxxxのバックアップを削除します。

要因

配布管理システムからの削除指令によって、xxxxxで示すパッケージのバックアップを削除します。

KDDM3010-E

PP回復後処理でエラーが発生しました。

対処

/NETMRDS/rdsprm/PPINS.LOGFファイル（HP-UXの場合、/var/opt/NETMDMW/rdsprm/PPINS.LOGFファイル）を参照し、原因を調査してください。ファイルを参照しても原因が不明な場合は、PPINS.LOGFファイルおよび障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM3011-E

パッケージのリカバリ処理中にエラーが発生しました。

対処

バックアップが残っている場合は、リカバリを再試行してください。rdsrecoverコマンドでリカバリを再試行してもリカバリできない場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。バックアップがない場合は、パッケージを再配布してください。

KDDM3012-W

ユーザ組み込みがタイムオーバで打ち切られました。

対処

「9.2.2　ユーザ固有の処理をするプログラムの障害」で説明している手順で対処してください。

KDDM3013-E

バックアップディレクトリにマウントされているパーティションの容量が不足しました。

要因

バックアップディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDS/BACKUP/、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMW/BACKUP/）にマウントされているパーティションの容量が不足しました。

対処

不要なファイルを削除して、再実行してください。

KDDM3015-E

PP組み込みの初期化処理でエラーか発生しました。

要因

システムに異常が起こりました。

対処

システムディレクトリ（/etc）のディスクに異常がないか確認してください。異常がなかった場合、システムの一時的なリソース不足（メモリなど）が考えられるため、コマンドを再実行してください。

KDDM3016-E

PP組み込み前起動プログラムでエラーが発生しました。

対処

PP組み込み前起動プログラムのエラーの原因を確認してください。

KDDM3017-E

PP組み込み前起動プログラムの実行中にエラーが発生しました。

要因

システムに異常が起こりました。

対処

PP組み込み前起動プログラムのエラーの原因を確認してください。

KDDM3020-E

資源ファイルの複写処理中にエラーが発生しました。

要因

システムに異常が起こりました。

対処

プログラムプロダクトの組み込み先のディレクトリのディスクに異常がないか確認してください。

KDDM3021-E

資源ファイルの複写処理でテキストビジーエラーが発生しました。

要因

プログラムプロダクトの稼働中に組み込みが実行され、テキストビジーエラーが起こりました。

対処

プログラムプロダクトを停止し、再実行してください。

KDDM3022-W

バックアップが不正なため旧バージョンへ回復できません。

対処

誤りがあるバックアップを削除したあとで、再度パッケージを配布してください。

KDDM3023-E

PP組み込み後起動プログラムでエラーが発生しました。

対処

PP組み込み後起動プログラムのエラーの原因を確認してください。

KDDM3024-E

PP組み込み後起動プログラムの実行中にエラーが発生しました。

要因

システムに異常が起こりました。

対処

PP組み込み後起動プログラムのエラーの原因を確認してください。

KDDM3027-W

xxxxxのバックアップは存在しません。

要因

xxxxxで示すパッケージのバックアップが存在しません。

KDDM3028-E

指令ファイルの組み込み先ディレクトリの指定は不正です。

要因

組み込み先ディレクトリを指定できないソフトウェア（絶対パス指定のHDソフトウェア）に、組み込み先ディレクトリが指定されています。

対処

組み込み先ディレクトリを/（ルート）に変更し、再実行してください。

KDDM3029-E

異機種のパッケージのため組み込みができません。

要因

異機種のプログラムプロダクトが配布されました。

対処

配布するパッケージまたは配布先を確認して、再実行してください。

KDDM3030-E

id管理ファイルが破壊されています。（id＝xxxxx）

要因

xxxxxで示すグループidの、グループid管理ファイルが破壊されています。

対処

xxxxxで示すグループidの定義は無効になっているため、再度xxxxxで示すグループidを定義してください。

KDDM3031-E

id管理ファイルアクセス中にエラーが発生しました。（id＝xxxxx）

要因

xxxxxで示すグループidのグループid管理ファイルへアクセス中に、エラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM3034-E

指令ファイル中の配布先のid指定に誤りがあります。

要因

指令のあて先のグループidの指定に、次に示す誤りがあります。

グループidの名称が32けたを超えている。

あて先の中に「%」が、二つ以上指定されている。

あて先にグループidを指定できない指令である。

対処

グループidの指定を修正して、再実行してください。

KDDM3035-E

id管理ファイルアクセス中にエラーが発生しました。

要因

グループid管理ファイルへアクセス中にエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM3036-E

id指令処理中にエラーが発生しました。

要因

グループidを指定した指令の処理中にシステムエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM3037-E

次のid指令は配布する端末のホスト名称が長いため指令を作成することができません（aaaaaaaa/bbbbbbbbbbbbbbbb）。

要因

あて先にグループidを指定した指令は、あて先の「.%グループid」の長さと、配布先システムのホスト名の長さを合計すると64けたを超えています。

aaaaaaaa：グループid

bbbbbbbbbbbbbbbb：配布先指令番号

対処

あて先の「.%グループid」の長さと、配布先システムのホスト名の長さを合計して64けた以下になるように、配布先システムの構成を変更してください。

KDDM3041-E

id定義ファイルがありません。

要因

グループid定義ファイルがありません。グループid定義ファイルは次のとおりです。

HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/DMWIDLCMまたは/NETMRDS/rdsprm/DMWIDUPM

HP-UXの場合：/etc/opt/NETMDMW/rdsprm/DMWIDLCMまたは/etc/opt/NETMDMW/rdsprm/DMWIDUPM

対処

グループid定義ファイルを作成したあとで、再実行してください。

KDDM3042-E

id定義の変更がありません。

要因

グループidの定義が変更されていません。

対処

rdsidexecコマンドの場合

rdsiddefineコマンドでグループid定義ファイルを登録したあとで、rdsidexecコマンドを再実行してください。

rdsiddefineコマンドの場合

コマンドオプションまたはグループid定義ファイルでグループid定義の変更を指定して、再実行してください。

KDDM3043-E

id定義ファイル（xxxxx）のフォーマットに誤りがあります。

要因

xxxxxで示すグループid定義ファイルの形式に誤りがあります。

対処

グループid定義ファイルの内容を修正したあとで、再実行してください。

KDDM3044-E

id定義ファイル（xxxxx）に指定されたid名に誤りがあります。

要因

xxxxxで示すグループid定義ファイルに指定されたグループidの名称に、英数字でない文字が含まれています。またはグループidの名称が8けたを超えています。

対処

グループidの指定を修正して再実行してください。

KDDM3045-I

id（aaaaaaaa/hhhhhhhhhh）の登録に成功しました。

要因

グループidの登録に成功しました。

aaaaaaaa：グループid

hhhhhhhhhh：該当するグループidに登録した配布先システムのホスト名

KDDM3046-E

id（aaaaaaaa/hhhhhhhhhh）の登録に失敗しました。

要因

グループidが登録されない要因を次に示します。

グループid管理ファイルが破壊されている。

グループidを登録中に中継システムでシステムコールエラーになった。

登録しようとしたグループidは、中継システムですでに定義されている。

登録しようとしたグループidは、クライアントWSまたはクライアントPCですでに定義されている。

対処

中継システムのログファイルを参照して、要因の詳細を調査してください。

KDDM3047-I

id（aaaaaaaa/hhhhhhhhhh）の削除に成功しました。

要因

グループidから、自UNIXマシンまたは指定された配布先システムを削除しました。

aaaaaaa：削除したグループid

hhhhhhhhhh：該当idから削除した配布先システムのホスト名

KDDM3048-E

id（aaaaaaa/hhhhhhhhhh）の削除に失敗しました。

要因

次に示す要因が考えられます。

グループid管理ファイルが破壊されている。

グループidの登録中に中継システムでシステムコールエラーになった。

aaaaaaa：削除したグループid

hhhhhhhhhh：該当idから削除した配布先システムのホスト名

対処

中継システムのログファイルを参照して、要因の詳細を調査してください。

KDDM3049-W

idは定義されていません。

要因

定義されたグループidがありません。

KDDM3050-I

id配布指令作成（aaaaaaaa/bbbbbbbbbb）処理を実行しました。

要因

aaaaaaaaで示すグループidの保管中の指令を、bbbbbbbbbbで示すホスト名あてに作成しました。

KDDM3051-E

id配布指令作成（aaaaaaaa/bbbbbbbbbb）に失敗しました。

要因

次に示す要因が考えられます。

グループid管理ファイルが破壊されている。

グループidを指定した指令を作成中、中継システムでシステムコールエラーになった。

上位がWindows中継システムでグループidを指定した指令の実行を行った。

対処

中継システムの/NETMRDS/rdsprm/MAIN.LOGF（HP-UXの場合、/var/opt/NETMDMW/rdsprm/MAIN.LOGF）を参照して、要因の詳細を調査してください。上位の中継システムがWindows中継システムで、グループidを指定した指令の実行を行った際にこのメッセージが出力された場合は、このメッセージは無視してください。

KDDM3052-E

id追加の履歴の取得に失敗しました。

要因

グループid追加の履歴の取得に失敗したため、rdsidexecコマンドが実行できません。

対処

グループidの定義を変更前の定義に戻してから、再実行してください。再実行しても発生する場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM3053-E

クライアントWSではDMWIDLCMによる設定はできません。

要因

クライアントWSでは、/NETMRDS/rdsprm/DMWIDLCM（HP-UXの場合、/etc/opt/NETMDMW/rdsprm/DMWIDLCM）によるグループidの定義はできません。

対処

/NETMRDS/rdsprm/DMWIDUPM（HP-UXの場合、/etc/opt/NETMDMW/rdsprm/DMWIDUPM）を使って、グループidを定義してください。

KDDM3054-E

配布管理システム直結の中継システムではDMWIDUPMによる設定はできません。

要因

配布管理システム直結の中継システムでは、/NETMRDS/rdsprm/DMWIDUPM（HP-UXの場合、/etc/opt/NETMDMW/rdsprm/DMWIDUPM）によるグループidの定義はできません。

対処

/NETMRDS/rdsprm/DMWIDLCM（HP-UXの場合、/etc/opt/NETMDMW/rdsprm/DMWIDLCM）を使って、グループidを定義してください。

KDDM3058-I

xxxxxを旧バージョンへ回復します。

要因

配布管理システムからのリカバリ指令によって、xxxxxで示すパッケージを旧バージョンへ回復します。

KDDM3059-I

id定義の削除を行いました（aaaaaaaa/hhhhhhhh）。

要因

配布先システム（hhhhhhhh）に対する、グループid（aaaaaaaa）の定義を削除しました。このメッセージは、グループidを削除するコマンドを実行したときだけでなく、グループid定義ファイルの登録時に前回登録されたグループidが記述されていない場合にも出力されます。

aaaaaaaa：削除されたグループid

hhhhhhhh：グループidの削除を実行した配布先システム

KDDM3061-E

id指令作成中にエラーが発生しました（aaaaaaaa/bbbbbbbbbbbbbbbb/hhhhhhhh）。

要因

グループidを指定した指令の作成中に、システムエラーが起こりました。

aaaaaaaa：指令作成中のグループid

bbbbbbbbbbbbbbbb：グループidを指定した指令の配布先指令番号

hhhhhhhh：作成した指令が実行される配布先システムのホスト名

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。もし、異常がない場合は空き容量が十分にあるかを確認してください。

KDDM3062-E

次の指令は保管指令の配布先の指定が不正のため実行することができません（aaaaaaaa/bbbbbbbbbbbbbbbb/hhhhhhhh）。

要因

自動的に作成した配布指令のあて先が誤っているため、実行できませんでした。

aaaaaaaa：定義されたグループid

bbbbbbbbbbbbbbbb：配布先指令番号

hhhhhhhh：グループidを定義した配布先システムのホスト名

対処

ホスト名が長過ぎます。あて先の「.%グループid」の長さと配布先システムのホスト名の長さを合計して64けた以下になるように、配布先システムの構成を変更してください。

KDDM3063-E

id指令の変更処理中にプログラムエラーが発生しました。

要因

グループidを指定した指令の変更処理中に、システムエラーが起こりました。

対処

syslogファイルなどで、ファイルシステムに異常がないか調べてください。ファイルシステムに異常がない場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM3064-E

id指令作成中にエラーが発生しました（aaaaaaaa/hhhhhhhh）。

要因

グループidを指定した指令の作成処理中に、システムエラーが起こりました。

aaaaaaaa：グループid

hhhhhhhh：グループidを定義した配布先システムのホスト名

対処

syslogファイルなどで、ファイルシステムに異常がないか調べてください。ファイルシステムに異常がない場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM3065-I

id定義の追加を行いました（aaaaaaaa/hhhhhhhh）。

要因

グループidの定義を追加しました。

aaaaaaaa：グループid

hhhhhhhh：グループidを定義した配布先システムのホスト名

KDDM3066-E

id指令の作成処理中にプログラムのエラーが発生しました。

要因

グループidの指令の作成中に、システムエラーが起こりました。

対処

syslogファイルなどで、ファイルシステムに異常がないか調べてください。ファイルシステムに異常がない場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM3067-I

次の指令を作成しました（aaaaaaaa/bbbbbbbbbbbbbbbb/hhhhhhhh）。

要因

hhhhhhhhで示す配布先システムあての指令を作成しました。

aaaaaaaa：指令を作成したグループid

bbbbbbbbbbbbbbbb：配布先指令番号

hhhhhhhh：作成した指令が実行される配布先システムのホスト名

KDDM3068-E

id指令の削除処理中にエラーが発生しました。

要因

グループidを指定した指令の削除処理中に、システムエラーが起こりました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM3071-E

xxxxxは契約していないPPであるため、組み込みすることができません。

要因

xxxxxは契約していないプログラムプロダクトであるため、組み込むことができません。

対処

配布指示したプログラムプロダクトを確認してください。

KDDM3072-E

パッケージ圧縮方法が不正です。

要因

配布指令に記録されている圧縮方法の情報に誤りがあります。

対処

パッケージを一度削除し、再登録してから配布してください。

KDDM3073-E

起動要求電文が不正です。

対処

接続先の設定を確認してください。

KDDM3075-E

クライアントの起動に失敗しました。

対処

システムの一時的なリソース不足（バッファ領域など）が考えられます。しばらくしてから、再度実行してください。

KDDM3077-E

xxxxxのユーザが登録されていません。

要因

パッケージング時に設定されていたユーザのxxxxxが自システムに設定されていないため、パッケージの伸長に失敗しました。

対処

配布するパッケージを確認してください。またはユーザを登録して再実行してください。

KDDM3078-I

配布処理を中断します。

要因

配布管理システムからの要求によって、配布処理を中断します。

KDDM3079-W

配布管理システムとの通信は中断中です。

要因

配布管理システムから中断が指示されています。

対処

中断を指示した配布管理システムから、処理の再開を指示してください。

KDDM3080-I

（xxxxx）の配布履歴情報を削除しました。

要因

xxxxxで示す資源名の配布履歴情報を削除しました。

KDDM3081-E

（xxxxx）の配布履歴情報の削除に失敗しました。

要因

xxxxxで示す資源名の配布履歴情報の削除に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージに原因を示します。

KDDM3082-I

配布処理を再開します。

要因

中断していた配布処理を再開しました。

KDDM3083-I

xx...xxが選択されました。

要因

組み込みが許可されているパッケージに対して、クライアントへの組み込みを指定しました。

KDDM3084-I

xx...xxの組み込みを拒否します。

要因

組み込みが許可されているパッケージに対して、クライアントへの組み込みを拒否しました。

KDDM3085-W

該当するパッケージがありません。

KDDM3086-E

中継システムで管理中のidの参照に失敗しました。

要因

グループidが参照できません。参照できない原因を次に示します。

グループid管理ファイルが壊れている。

グループidを参照中に中継システムでシステムコールエラーが起こった。

対処

中継システムの/NETMRDS/rdsprm/MAIN.LOGF（HP-UXの場合、/var/opt/NETMDMW/rdsprm/MAIN.LOGF）を参照してください。

KDDM3087-E

グループidの指定値が不正です。

対処

指定した内容を確認してください。

KDDM3088-E

パスワードの指定値が不正です。

対処

指定した内容を確認してください。

KDDM3089-E

パスワード不一致のためid（xxxxx/yyyyy）の登録に失敗しました。

要因

パスワードが不一致のため、idの登録に失敗しました。

xxxxx：グループid

yyyyy：配布先システムのクライアント名

対処

指定した内容を確認してください。

KDDM3090-E

パスワードの暗号化処理中にエラーが発生しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM3091-I

パッケージの組み込みを実行します。

要因

組み込み許可のパッケージを、クライアントに組み込みます。

KDDM3092-W

指定されたid（xxxxx）は配布管理システムから登録されていません。

要因

指定したidは配布管理システムから登録されていないため、idを定義できません。

xxxxx：グループid

KDDM3093-E

上位中継システムは旧バージョンのため -kオプションを指定したidの登録はできません。

対処

-kオプションを省略してコマンドを実行するか、またはグループid定義ファイルを使ってグループidを登録してください。

KDDM3094-I

xxxxxxxxに対する修正パッチの適用を完了しました。

要因

xxxxxxxxの修正パッチの適用を完了しました。

xxxxxxxx：PP形名

KDDM3095-E

xxxxxxxxに対する修正パッチの適用に失敗しました。

要因

xxxxxxxxの修正パッチの適用に失敗しました。

xxxxxxxx：PP形名

対処

/NETMRDS/rdsprm/PPPATCH.LOGF（HP-UXの場合は、/var/opt/NETMDMW/rdsprm/PPPATCH.LOGF）に出力された、修正パッチ適用時のエラー内容を参照してください。

KDDM3096-E

xxxxxxxxの修正パッチの処理中にシステムコールエラーが発生しました。

要因

xxxxxxxxの修正パッチの処理中にシステムエラーが発生しました。

xxxxxxxx：PP形名

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM6001-E

資源ファイルを送信できませんでした。

要因

資源ファイルの送信処理でエラーが起こりました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM6002-E

収集ファイルを送信できませんでした。

要因

収集ファイルの送信処理でエラーが起こりました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM6003-E

資源ファイルの仮想ファイルへの変更でエラーが発生しました。

要因

資源ファイルのrenameで、システムコールエラーが起こりました。

対処

ディスクに異常がないか、または容量が不足していないか確認してください。

KDDM6004-E

日時データの取得でエラーが発生しました。

要因

timeシステムコールでエラーが起こりました。

対処

システムの日時設定に異常がないか確認してから、再実行してください。異常がない場合は、システム管理者に連絡してください。

KDDM6005-I

収集資源の送信が終了しました。

KDDM6006-I

収集庫の収集資源の送信を開始します。

KDDM6009-E

収集資源の送信に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照して、原因を調査してください。

KDDM6010-E

収集スクリプトファイルを送信できませんでした。

要因

収集スクリプトファイルの送信処理でエラーが起こりました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM6020-I

収集を開始します。

KDDM6024-E

収集に失敗しました。

要因

収集処理中に障害が起こりました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照して、原因を調査してください。

KDDM6025-E

ユーザ収集前処理の実行に失敗しました。

対処

収集ファイルで指定したユーザ収集前処理を確認してから、再実行してください。ユーザ収集前処理に異常がない場合は、システムを再起動してください。再起動しても発生する場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM6026-E

ユーザ収集後処理の実行に失敗しました。

対処

収集ファイルで指定したユーザ収集後処理を確認してから、再実行してください。ユーザ収集前処理に異常がない場合は、システムを再起動してください。再起動しても発生する場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM6027-E

ユーザ収集処理は存在しません。

対処

収集ファイルの内容を修正して、再実行してください。

KDDM6028-E

ユーザ収集処理の属性が不正です。

対処

収集ファイルで指定した、ユーザ収集処理の属性を修正して再実行してください。

KDDM6029-E

指定された収集対象ファイルが存在しません。

対処

収集ファイルおよび収集パスファイルを修正し、再実行してください。

KDDM6030-E

指定された収集対象ファイルの属性が不正です。

対処

収集ファイルまたは収集パスファイルで指定したファイルの属性を確認したあと、再実行してください。

KDDM6032-E

資源ファイルの作成に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM6033-E

収集パスファイルが存在しません。

対処

収集ファイルでの収集パスファイルの指定を修正して、再実行してください。

KDDM6034-E

収集パスファイルのフォーマットが不正です。

対処

収集ファイルで指定した収集パスファイルの形式を修正したあとで、再実行してください。

KDDM6035-E

収集パスファイルのファイル属性が不正です。

要因

通常ファイルおよびディレクトリ以外のファイルまたはディレクトリが指定されました。

対処

通常ファイルおよびディレクトリ以外のファイルまたはディレクトリは指定できません。収集パスファイルのファイル属性を確認したあとで、再実行してください。

KDDM6038-E

指定された収集パスファイル内にファイルがありません。又は複数のファイルがあります。

要因

収集ファイルのCollectTypeの指定がCOPYの場合

収集パスファイル内にファイルがありません。または、複数のファイルがあります。

収集ファイルのCollectTypeの指定がSTANDARDの場合

収集パスファイル内にファイルがありません。

対処

正しい収集パスファイルを指定してください。

KDDM6039-E

収集パスファイルの受信に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM6042-E

収集スクリプトファイルの受信に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM6043-I

収集ファイルサイズ：xxxx KB

要因

収集ファイルのサイズを表示します。ここで示すサイズは、ディスク占有量をKB単位で出力しているので、実際のファイルサイズとは異なる場合があります。

KDDM6046-E

オプションの指定に誤りがあります。（xxxxx）

要因

コマンドで指定した、xxxxxで示すオプションに誤りがあります。

対処

オプションを確認して、再実行してください。

KDDM6047-E

収集ファイルの内容に誤りがあります。（xxxxx）

要因

コマンドで指定した、xxxxxで示す収集ファイルの内容に誤りがあります。

対処

収集ファイルを確認したあとで、再度コマンドを実行してください。

KDDM6050-E

収集ファイルのファイル転送に失敗しました。

要因

通信障害が起こりました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM6051-E

収集ファイルの形式が不正です。

対処

収集ファイルの記述形式を確認してください。

KDDM6060-I

収集庫の初期化を開始します。

KDDM6061-I

収集庫の初期化を終了します。

KDDM6069-E

収集庫の初期化に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照して、原因を調査してください。

KDDM6070-I

収集資源の受信が終了しました。

KDDM6071-E

移動先ディレクトリの容量チェックができませんでした。

要因

移動先ディレクトリの容量チェック処理でエラーが起こりました。

対処

ディスクに異常がないか確認してください。また、一つ前のメッセージを参照して、原因を調査してください。

KDDM6072-E

移動元ディレクトリに収集資源ファイルがありません。

対処

下位システムでエラーが発生し、送信されてきたファイルが不足していたことが考えられます。下位システムでエラーが発生していないか確認してください。

KDDM6074-E

収集資源ファイルの移動ができませんでした。

要因

移動処理でエラーが起こりました。

対処

ディスクに異常がないか確認してください。また、一つ前のメッセージを参照して、原因を調査してください。

KDDM6075-E

退避用ディレクトリに収集資源ファイルを移動できませんでした。

要因

移動処理でエラーが起こりました。

対処

ディスクに異常がないか確認してください。また、一つ前のメッセージを参照して、原因を調査してください。

KDDM6079-E

収集資源の受信に失敗しました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照して、原因を調査してください。

KDDM6080-E

ファイルの排他でエラーが発生しました。

要因

システムコールでエラーが起こりました。

対処

ディスクに異常がないか確認してください。また、一つ前にメッセージがある場合は、そちらも参照してください。

KDDM6081-E

ファイルのオープンでエラーが発生しました。

要因

システムコールでエラーが起こりました。

対処

ディスクに異常がないか確認してください。異常がない場合は、システムの一時的なリソース不足が考えられます。コマンド、または配布管理システムから再度指示を実行してください。

KDDM6082-E

収集ファイルが存在しません。

要因

収集ファイルが存在しないため、処理を中止します。

対処

収集ファイルを確認してください。

KDDM6083-E

ファイルの読み込みに失敗しました。

要因

ファイルのアクセスでエラーが起こりました。

対処

ディスクに異常がないか確認してください。異常がない場合は、システムの一時的なリソース不足が考えられます。コマンド、または配布管理システムから再度指示を実行してください。

KDDM6084-E

指定されたファイルのアクセスでエラーが発生しました。

要因

システムコールエラーが起こりました。

対処

ディスクに異常がないか確認してください。異常がない場合は、システムの一時的なリソース不足が考えられます。コマンド、または配布管理システムから再度指示を実行してください。

KDDM6085-E

ファイルの書き込みに失敗しました。

要因

ファイルのアクセスでエラーが起こりました。

対処

ディスクに異常がないか確認してください。異常がない場合は、システムの一時的なリソース不足が考えられます。コマンド、または配布管理システムから再度指示を実行してください。

KDDM6088-E

システムコールエラーが発生しました。

対処

ディスクに異常がないか確認してください。異常がない場合は、システムの一時的なリソース不足が考えられます。コマンド、または配布管理システムから再度指示を実行してください。また、一つ前にメッセージがある場合は、そちらも参照してください。

KDDM6089-E

差分指令ファイルの作成に失敗しました。

要因

内部処理でシステムコールエラーが起こりました。

対処

ディスクに異常がないか確認してください。また、一つ前のメッセージを参照して、原因を調査してください。

KDDM6090-E

スーパユーザ以外は起動できません。

対処

スーパユーザでログインして、再起動してください。

KDDM6092-E

xxxのユーザが登録されていません。

要因

収集ファイル登録時に設定されていたユーザのxxxが自システムに設定されていないため、収集スクリプトファイルの伸長に失敗しました。

対処

収集スクリプトファイルを確認してください。または、ユーザを登録して再実行してください。

KDDM6093-E

xxxのグループが登録されていません。

要因

収集ファイル登録時に設定されていたグループのxxxが自システムに設定されていないため、収集スクリプトファイルの伸長に失敗しました。

対処

収集スクリプトファイルを確認してください。または、グループを登録して再実行してください。

KDDM7011-E

スーパユーザ以外は起動できません。

要因

スーパユーザ以外でコマンドを起動しました。

対処

スーパユーザでログインして、コマンドを実行してください。

KDDM7012-E

配布実行中のため、起動できません。

要因

すでに配布処理を実行中です。

対処

配布処理を実行したい場合は、すでに実行中の配布処理が終了してから、コマンドを実行してください。

KDDM7013-E

オプションが不正です。

要因

次に示す誤りがあります。

入力したコマンドのオプションに誤りがあります。

ワークステーション種別が異なっています。

対処

コマンドのオプションを正しく指定して、コマンドを実行してください。

KDDM7014-E

xxxxx実行中のため、起動できません。

要因

xxxxxコマンドはすでに実行中です。

対処

xxxxxコマンドを再実行する場合は、すでに実行中のコマンド処理が終了してからコマンドを実行してください。

KDDM7018-E

プログラムにエラーが発生しました。

要因

JP1/IT Desktop Management 2の動作環境に誤りがあります。

対処

JP1/IT Desktop Management 2を再インストールしてください。

KDDM7019-E

メッセージカタログのアクセスでエラーが発生しました。

対処

言語環境を設定して再実行してください。再実行しても発生する場合は、システムを再起動してください。再起動しても発生する場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM7020-E

JP1/IT Desktop Management 2の動作環境が設定されていません。

要因

基本機能の動作環境が設定されていません。

対処

設定ファイルを作成して動作環境を設定してください。

KDDM7021-E

ファイルシステムが不正なためインストールは行いません。

要因

システム停止時の組み込み時、ファイルシステムに誤ったものがあるため（fscleanコマンドの結果が0でない）、インストールを実行しませんでした。

対処

誤りがあるファイルシステムを修正したあと、システムを再起動してください。

KDDM7025-E

rdsrfコマンドはクライアントWS以外では動作しません。

対処

クライアントWSで実行してください。

KDDM7026-E

このコマンドはエンドWSでは動作しません。

対処

クライアントWSで実行してください。

KDDM7027-E

システム起動時のid定義の自動実行に失敗しました。

要因

システム起動時のグループidの定義変更、および指令の実行中にエラーが起こりました。

対処

ログファイル上の一つ前のメッセージコードを参照して、エラーの原因を調査したあと、再実行してください。

KDDM7028-E

'xxxxx'コマンドの排他処理中にシステムエラーが発生しました。

要因

xxxxxで示すコマンドの排他処理中に、排他処理用ファイルへのアクセスエラーが起こりました。

対処

再度コマンドを実行してください。再実行しても発生する場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM7029-E

'xxxxx'コマンドの排他処理に失敗しました。コマンドを中止します。

要因

実行プロセスが多過ぎるため、xxxxxで示すコマンドの排他処理で競合が起こりました。コマンドは実行しないで、処理を中止します。

対処

しばらく待ったあと、再実行してください。

KDDM7030-I

サーバ（xxxxx）の起動を行います。

要因

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentが起動しました。

KDDM7031-I

サーバ（xxxxx）の停止を行います。

要因

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentが停止しました。

KDDM7033-E

中継システムから起動されました。

要因

エンドWSが中継システムを経由して指令実行要求を受け付けました。

対処

配布管理システム側でこのシステムへの配布先名を確認し、中継システムを経由しない配布先名に変更してください。

KDDM7034-E

配布管理システムから起動されました。

要因

クライアントWSが配布管理システムから指令実行要求を受け付けました。

対処

配布管理システム側でこのシステムへの配布先名を確認し、中継システムを経由した配布先名に変更してください。

KDDM7035-I

core関連情報の取得処理を開始します。

要因

core関連情報の取得処理を開始しました。

KDDM7036-I

対象coreファイル=”/xxxxx/xxxx”

要因

core関連情報の取得処理対象として/xxxxx/xxxxを使用します。

/xxxxx/xxxx：core関連情報の取得処理対象となるファイル

KDDM7037-I

core関連情報の取得処理を終了します。

要因

core関連情報の取得処理を終了しました。

KDDM7038-E

JP1/IT Desktop Management 2ディレクトリにcoreファイルが複数存在するため,core関連情報の取得処理を中止します。

要因

JP1/IT Desktop Management 2ディレクトリにcoreファイルが複数存在しています。

対処

コマンド実行時にcoreファイルを指定して再度実行してください。

KDDM7039-E

JP1/IT Desktop Management 2ディレクトリにcoreファイルが存在しないため,core関連情報の取得処理を中止します。

要因

JP1/IT Desktop Management 2ディレクトリにcoreファイルが存在しませんでした。

対処

コマンド実行時にcoreファイルを指定して再度実行してください。

KDDM7040-E

外部コマンドでエラーが発生しました。コマンド名=”xxxx”

要因

core関連情報の取得処理で実行する外部コマンドでエラーが発生しました。

xxxx：外部コマンド名

対処

コマンドを実行したユーザに、coreファイルの読み取りの権限があるかどうかを確認してください。

ファイルがcoreファイルかどうかを確認してください。

KDDM7041-E

指定したcoreファイルが存在しません。

要因

指定したcoreファイルが存在しません。

対処

coreファイルのパスを確認してから再度実行してください。

KDDM7042-I

リターンコード＝x

要因

リターンコードを表示します。

x：リターンコード

対処

一つ前のメッセージを参照してください。

KDDM7043-E

他社ソフトウェアのパッケージング時のユーザ資源パスが絶対パスで指定されています。

要因

指定したユーザ資源パスにディレクトリ名が存在します。

対処

ユーザ資源パスを指定するときは、他社ソフトウェアのファイルが存在するディレクトリに移動したあと、ファイル名を指定してください。

KDDM7044-W

既に同一他社ソフトウェアがインストールされています。

要因

すでに、同じ他社ソフトウェアがインストールされています。

KDDM7045-W

JP1/IT Desktop Management 2は既に起動されています。

要因

JP1/IT Desktop Management 2は既に起動されています。

KDDM7046-W

'xxxxxx'(yyyyyy)を停止しました。

要因

システム起動時・停止時組み込みの強制停止でxxxxxxを停止しました。

xxxxxx：停止したプロセス名

yyyyyy：プロセスID

対処

配布管理システム上に実行中のまま進展しない指令やエラー終了した指令がある場合は、指令を再度実行してください。

KDDM7500-I

JP1/IT Desktop Management 2のシステム停止時の組み込み処理を終了しました。

要因

システム停止時の組み込みが終了しました。

KDDM7501-E

JP1/IT Desktop Management 2を配布中のため起動できません。

要因

JP1/IT Desktop Management 2を配布中です。

対処

JP1/IT Desktop Management 2の配布が終了したあと、コマンドを実行してください。

KDDM7502-I

JP1/IT Desktop Management 2のシステム停止時の組み込み処理を開始します。

要因

システム停止時の組み込みを開始します。

KDDM7503-I

JP1/IT Desktop Management 2のシステム起動時の組み込み処理を開始します。

要因

システム起動時の組み込みを開始します。

KDDM7504-I

JP1/IT Desktop Management 2のシステム起動時の組み込み処理を終了しました。

要因

システム起動時の組み込みが終了しました。

KDDM7505-E

設定ファイルの処理中にエラーが発生しました。

対処

/NETMRDS/rdsprm/NETSETFL（HP-UXの場合：/opt/rdsprm/NETSETFL）を削除し、設定ファイル（HP-UX以外の場合：/NETMRDS/rdsprm/RDSSETFL、HP-UXの場合：/etc/opt/NETMDMW/rdsprm/RDSSETFL）を再作成したあと、コマンドを再実行してください。

KDDM7515-I

ユーザ情報設定を開始します。

要因

ユーザ情報設定を開始します。

KDDM7516-I

ユーザ情報設定を終了します。

要因

ユーザ情報設定を終了します。

KDDM7517-W

ユーザ情報設定に失敗しました。［項目名=xxxxx］

要因

項目名xxxxxの設定に失敗しました。

対処

入力できない文字を入力したり、必須項目の入力を省略したりしていないか確認してください。

KDDM7518-E

ユーザ情報設定に失敗しました。

要因

ユーザ情報設定に失敗しました。

対処

コマンドの内容を見直して、再実行してください。

KDDM7519-E

ユーザインベントリファイルの排他処理中にエラーが発生しました。

要因

ユーザインベントリファイルの排他処理中にエラーが発生しました。

対処

複数のコマンドを同時に実行することはできません。一つのコマンドの処理が終了してから、ほかのコマンドを実行してください。

KDDM7520-E

ユーザインベントリファイルの送信処理中にエラーが発生しました。

要因

ユーザインベントリファイルの送信に失敗しました。

対処

通信状態を確認してから、再度、更新コマンドを実行してください。

KDDM9001-E

TCP/IPの通信エラーが発生しました。

要因

回線での通信エラーが起こりました。

対処

通信先システムとの回線が切れていないか確認してください。また、一つ前にメッセージがある場合は、そちらも参照してください。

KDDM9003-E

ファイル転送サーバでシステムエラーが発生しました。

要因

通信処理でシステムエラーが起こりました。

対処

上位システムでエラーが発生していないか、またはディスクに異常がないか確認してください。また、一つ前にメッセージがある場合は、そちらも参照してください。

KDDM9004-E

ファイル転送サーバで処理矛盾が発生しました。

要因

通信処理でシステムエラーが起こりました。

対処

通信サーバで内部矛盾が発生しています。システムを再起動してください。再起動しても発生する場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM9005-E

指定した接続先は定義されていません。

対処

正しい接続先を定義して再実行してください。

KDDM9006-E

ファイル転送サーバへの処理要求シーケンスが不正です。

要因

通信処理でシステムエラーが起こりました。

対処

接続先システムで異常が発生しているか、または通信サーバで内部矛盾が発生しています。システムを再起動してください。再起動しても発生する場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM9007-E

ファイル転送サーバへの処理要求が不正です。

要因

通信処理でシステムエラーが起こりました。

対処

接続先システムで異常が発生しているか、または通信サーバで内部矛盾が発生しています。システムを再起動してください。再起動しても発生する場合は障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM9008-E

下位の関数でエラーを検出しました。

要因

通信処理でシステムエラーが起こりました。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM9009-E

割り込みが発生しました。

要因

通信処理で割り込みが起こりました。

対処

コマンド操作などでサーバを強制終了した場合は、システムを再実行してください。それ以外の場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM9010-E

指定したファイルはありません。

要因

通信処理でシステムエラーが起こりました。

対処

対処の必要はありません。

KDDM9011-E

指定したファイルは不正です。

要因

通信処理でシステムエラーが起こりました。

対処

下位システムでエラーが発生して誤りがある結果ファイルが送信されてきた場合が考えられます。下位システムで障害が発生していないか確認してください。

KDDM9012-S

ファイル転送サーバが起動できません。

要因

通信処理でシステムエラーが起こりました。

対処

ファイル転送サーバで使用するポート番号の定義をしていない場合は設定してください。設定している場合は、システムの定義（システムでオープンできる全ファイル数など）をオーバーした場合があります。不要なプロセスを起動しないようにしてシステムを再起動してください。再起動してもエラーが発生する場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM9013-E

ファイル転送サーバへの処理要求が不正です。

要因

通信処理でシステムエラーが起こりました。

対処

接続先システムで異常が発生しているか、または通信サーバで内部矛盾が発生しています。システムを再起動してください。再起動しても発生する場合は障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM9014-E

ファイル転送サーバ起動中にメモリ不足が発生しました。

要因

通信処理でメモリが不足しました。

対処

メモリの使用状況を確認し、必要に応じて拡張してください。

KDDM9015-E

指定した接続先の定義情報が参照できません。

要因

ホストファイルで定義したホストアドレスの定義情報を参照できません。または、Windows版の配布管理システムからUNIXの配布先システムに対して、「クライアントを起動させる」を指定してジョブが実行されました。

対処

ホストファイルの指定を確認してください。また、Windows版の配布管理システムから「クライアントを起動させる」を指定してジョブを実行した場合、配布先システムがUNIXのときは「クライアントを起動させる」の指定は無効になります。配布先システムのマシンを起動してから、再度ジョブを実行してください。

KDDM9016-E

ファイル転送サーバで処理矛盾が発生しました。

要因

通信処理でシステムエラーが起こりました。

対処

ファイル転送サーバで内部矛盾が発生しています。システムを再起動してください。再起動しても発生する場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM9017-E

xxxxxディレクトリの削除ができません。

要因

通信処理でシステムエラーが起こりました。

対処

ディスクに異常がないか確認してください。異常がない場合は、システムの一時的なリソース不足が考えられます。

KDDM9018-W

母国語対応環境変数の設定に失敗しました。

対処

言語環境を設定して、再実行してください。再実行してもエラーになる場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM9022-E

最大アソシエーション数をオーバしています。

対処

実行中のコマンドの処理が終了したあと、コマンドを実行してください。

KDDM9023-E

転送要求したファイルがありません。

対処

接続先システムで異常が発生しているか、または通信サーバで内部矛盾が発生しています。システムを再起動してください。再起動しても発生する場合は、障害情報を取得したあと、プログラム作成元に連絡してください。

KDDM9024-E

ファイル転送サーバでディレクトリの作成に失敗しました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM9025-E

ファイル転送サーバでファイルの削除に失敗しました。

対処

基本機能が格納されているディレクトリ（HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど、HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど）のディスクに異常がないか確認してください。

KDDM9026-E

指定された通信路は使用中です。

要因

指定した通信路は、ほかの処理で使われています。

対処

ほかの通信路を使ってください。または、通信路が空いたあとで再実行してください。

KDDM9027-E

ファイル転送中に不正な電文を受信しました。

要因

配布管理システムとのファイル転送中に、誤った電文を受信しました。

対処

接続先システムで異常が発生しているか、接続先システムに誤りがあります。

KDDM9028-E

ホストファイルで指定した属性名の指定値が不正です。

対処

ホストファイルの内容を修正して、再実行してください。

KDDM9029-I

属性名＝'xxxxx'

要因

誤りがある属性名を表示します。

対処

一つ前のメッセージコードを参照してください。

KDDM9030-E

ファイル転送サーバが起動できません。

要因

通信処理でシステムエラーが起こりました。

対処

システムの一時的なリソース不足（バッファ領域など）が考えられます。しばらくしてから、再度実行してください。

KDDM9031-E

配布管理システムのファイル転送サーバでエラーが発生しました。

対処

配布管理システムの障害ログのメッセージから原因を究明し、障害の要因を取り除いてから再実行してください。

KDDM9032-E

netmdmのデフォルト値が既に他で使用されています。

要因

/etc/servicesにnetmdmのポート番号を設定していないため、基本機能が設定値を設定しましたが、その設定値がほかで使われています。

対処

/etc/servicesに、netmdmのポート番号の設定を追加してください。

KDDM9033-E

クライアントとの通信中にクライアントからの応答がありません。

対処

/etc/servicesに設定したポート番号を確認してください。

KDDM9034-E

配布管理システムからの応答が不正です。

要因

配布管理システムのファイル転送サーバからの応答に誤りがあります。

対処

/etc/servicesに設定したポート番号を確認してください。

KDDM9035-E

配布管理システムとの通信中に配布管理システムから応答がありません。

要因

配布管理システムとの通信中に、一定時間を経過しても応答がありません。

対処

再実行してください。

KDDM9036-E

同時接続可能な配布先システム数を超えたため、接続要求を拒否しました。

対処

再実行してください。

KDDM9037-E

同時接続可能な配布先システム数を超えたため、xxxxxの接続要求を拒否しました。

対処

再実行してください。

KDDM9038-E

接続先ホスト名が設定されていません。

要因

中継システムに定義していない配布先システムから接続要求がきたため、接続要求を拒否しました。

対処

接続要求をした配布先システムのホスト名を、中継システムで定義してください。

KDDM9044-W

処理の続行が不可能なため、プログラムを再起動します。

要因

ファイル転送サーバの処理が続行できないため、再起動します。

KDDM9045-E

不正な差分指令ファイルを受信しました。

要因

受信した指令差分ファイルの内容に誤りがあったため、破棄しました。

配布管理システムの指令の中に、指令状態がCOMPLETEまたはERRORに遷移していないものが含まれている可能性があります。

対処

配布管理システムでホスト名から指令状態を確認し、指令を再作成してください。送信したホスト名は、KDDM0549-Eメッセージで確認できます。

KDDM9046-E

不正な状態通知ファイルを受信しました。

要因

受信した状態通知ファイルの内容に誤りがあったため、破棄しました。

配布管理システムの指令の中に、指令状態がCOMPLETEまたはERRORに遷移していないものが含まれている可能性があります。

対処

配布管理システムでホスト名から指令状態を確認し、指令を再作成してください。送信したホスト名は、KDDM0549-Eメッセージで確認できます。

KDDM9047-W

システム構成ファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

一時的な、システムのリソース不足（ディスク容量など）の可能性があります。

対処

基本機能が格納されている次のディレクトリのディスク容量を確認し、再実行してください。

HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど

KDDM9048-W

不正なシステム構成ファイルを受信しました。

対処

再実行してください。

KDDM9049-W

システム情報ファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

一時的な、システムのリソース不足（ディスク容量など）の可能性があります。

対処

基本機能が格納されている次のディレクトリのディスク容量を確認し、再実行してください。

HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど

KDDM9050-W

不正なシステム情報ファイルを受信しました。

対処

再実行してください。

KDDM9051-W

レジストリ情報ファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

一時的な、システムのリソース不足（ディスク容量など）の可能性があります。

対処

基本機能が格納されている次のディレクトリのディスク容量を確認し、再実行してください。

HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど

KDDM9052-W

不正なレジストリ情報ファイルを受信しました。

対処

再実行してください。

KDDM9053-W

ソフトウェア情報ファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

一時的な、システムのリソース不足（ディスク容量など）の可能性があります。

対処

基本機能が格納されている次のディレクトリのディスク容量を確認し、再実行してください。

HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど

KDDM9054-W

不正なソフトウェア情報ファイルを受信しました。

対処

再実行してください。

KDDM9055-W

ソフトウェア稼働情報ファイルの処理中にエラーが発生しました。

要因

一時的な、システムのリソース不足（ディスク容量など）の可能性があります。

対処

基本機能が格納されている次のディレクトリのディスク容量を確認し、再実行してください。

HP-UX以外の場合：/NETMRDSなど

HP-UXの場合：/var/opt/NETMDMWなど

KDDM9056-W

不正なソフトウェア稼働情報ファイルを受信しました。

要因

不正なソフトウェア稼働情報ファイルを受信しました。

対処

再実行してください。

10.3　組み込み支援機能のメッセージ

組み込み支援機能のメッセージを次に示します。

KDGF0003-I

組み込み支援機能を起動しました。［xxx］

要因

組み込み支援機能を起動しました。起動プログラム名をxxxに示します。

KDGF0004-I

組み込み支援機能を終了しました。（nn）

要因

組み込み支援機能を終了しました。リターンコードをnnに示します。

KDGF0005-I

標準組込を開始します。（rrr）

要因

標準組み込みを開始します。完全資源名をrrrに示します。

KDGF0006-I

リンケージ組込を開始します。（rrr）

要因

リンケージ組み込みを開始します。完全資源名をrrrに示します。

KDGF0007-I

UAP組込を開始します。（rrr）

要因

UAP組み込みを開始します。完全資源名をrrrに示します。

KDGF0009-I

FD組込を開始します。（rrr）

要因

FD組み込みを開始します。完全資源名をrrrに示します。

KDGF0010-I

組込を終了しました。（nn）

要因

組み込みを終了しました。リターンコードをnnに示します。

KDGF0011-I

起動UAPを起動します。（ccc）

要因

起動UAPを起動します。起動UAP名をcccに示します。

KDGF0012-I

起動UAPを終了しました。（nn）

要因

起動UAPを終了しました。リターンコードをnnに示します。

KDGF1004-S

指定した日付に誤りがあります。

要因

適用日組み込みコマンド（rdsupt）の起動オプションで指定した日付に誤りがあります。

対処

正しい日付を指定して再度コマンドを起動してください。

KDGF1005-S

指定した時刻に誤りがあります。

要因

適用日組み込みコマンド（rdsupt）の起動オプションで指定した時刻に誤りがあります。

対処

正しい時刻を指定して再度コマンドを起動してください。

KDGF1006-S

指定したオプションに誤りがあります。

要因

指定したコマンドオプションに誤りがあります。

対処

正しいオプションを指定して再度コマンドを起動してください。

KDGF1010-S

既に組み込み支援機能のコマンドが起動されています。

要因

すでに組み込み支援機能のコマンドが起動されています。

配布によるパッケージ組み込み処理中に適用日組み込みコマンド（rdsupt）が起動された場合、またはその逆の場合などに、このメッセージが出力されます。

対処

起動中の組み込み支援機能の処理が終了してから再度実行してください。

KDGF1012-S

組込方法指定エラーが発生しました。（fff/mm）

要因

配布時に指定した組み込み方法に誤りがあります。

fff：関数名

mm：サブリターンコード

対処

配布指示作成時に正しい組み込み方法を指定して、再度配布してください。

KDGF1013-S

ccccコマンドでエラーが発生しました。（fff/nn/sss/mm）

要因

ccccコマンドでエラーが発生しました。

fff：関数名

nn：リターンコード

sss：サブ関数名

mm：サブリターンコード

対処

配布を再実行してください。問題が回避されない場合には、ログを参照してエラーの要因を調査してください。エラーの要因が判明しない場合には、システム管理者に連絡してください。

KDGF1014-S

指令ファイルアクセスエラーが発生しました。（sss/nn）

要因

指令ファイルアクセスエラーが発生しました。

sss：サブ関数名

nn：リターンコード

対処

適用日組み込み待ちディレクトリが格納されているディスクに異常がないことを確認したあと、配布を再実行してください。問題が回避されない場合には、ログを参照してエラーの要因を調査してください。エラーの要因が判明しない場合には、システム管理者に連絡してください。

KDGF1015-S

イベントログファイルアクセスエラーが発生しました。（ccc/ee）

要因

イベントログファイルアクセスエラーが発生しました。

ccc：機能コード

ee：イベントログエラーコード

対処

JP1/Baseのイベントサーバが起動されているか、環境設定が正しいかを確認してください。

イベントログに組み込み支援機能のログ情報を出力する必要がない場合は、環境設定ファイルのEvntlogLevelを0に変更し、イベントログを出力しないよう設定してください。詳細は、「5.5　組み込み支援機能の設定ファイル（環境設定ファイル）の作成」を参照してください。

KDGF1016-S

SYSログファイルアクセスエラーが発生しました。（nn）

要因

syslogファイルアクセスエラーが発生しました。

nn：リターンコード

対処

syslogdが起動されているか確認してください。また、システムログに組み込み支援機能のログ情報を出力する必要がない場合は、組み込み支援機能の環境設定を変更し、システムログを出力しない設定としてください（環境変数SystemLogOutputLevelを0としてください。詳細は、「5.5　組み込み支援機能の設定ファイル（環境設定ファイル）の作成」を参照してください）。

KDGF1017-S

ログファイルアクセスエラーが発生しました。（sss/nn）

要因

ログファイルアクセスエラーが発生しました。

sss：サブ関数名

nn：リターンコード

対処

ログファイル出力先のディレクトリへの出力権限があること、出力先ディスクの異常がないことを確認したあと、配布を再実行してください。問題が回避されない場合には、ログを参照してエラーの要因を調査してください。エラーの要因が判明しない場合には、システム管理者に連絡してください。

KDGF1018-S

ログファイルパラメタエラーが発生しました。（ppp）

要因

ログファイルパラメタエラーが発生しました。

ppp：ログファイル出力パラメタ

対処

配布を再実行してください。問題が回避されない場合には、ログを参照してエラーの要因を調査してください。エラーの要因が判明しない場合には、システム管理者に連絡してください。

KDGF1019-S

コマンド排他競合待ち時間を超えました。

要因

コマンドの排他エラーが発生しました。

対処

配布状況が「組み込み失敗」になった場合は、再度配布してください。また、コマンド排他競合待ち時間を変更したい場合は、組み込み支援機能の環境設定を変更してください（環境変数「CommandWait」で設定します。詳細は、「5.5　組み込み支援機能の設定ファイル（環境設定ファイル）の作成」を参照してください）。

KDGF1020-I

リンケージファイルを起動します。（ccc）

要因

リンケージファイルを起動します。リンケージファイル名をcccに示します。

KDGF1021-I

組込用UAPを起動します。（ccc）

要因

組込用UAPを起動します。組み込み用UAP名をcccに示します。

KDGF1022-I

リンケージファイルを終了しました。（nn）

要因

リンケージファイルを終了しました。リターンコードをnnに示します。

KDGF1023-I

組込用UAPを終了しました。（nn）

要因

組込用UAPを終了しました。リターンコードをnnに示します。

KDGF1024-E

指定コマンドがタイムオーバで打ち切られました。（nn:ccc）

要因

cccコマンド（リンケージファイル、組み込み用UAP、起動UAP）が監視時間を超えても終了しませんでした。

nn：監視時間

対処

次のどれかの方法を実行したあと、再度配布してください。

監視時間を超えても終了しなかった原因を調査して対処する。

監視時間に、より大きい値を設定してパッケージングをやり直す。

組み込み支援機能の環境変数GF_WatchTimerをOFF（UAP実行時間を監視しない）に設定する。

KDGF1025-E

指定コマンドが存在しません。（ccc）

要因

cccコマンド（リンケージファイル、組み込み用UAP、起動UAP）が存在しません。

対処

指定したコマンドが存在するか、または指定したコマンド名に誤りがないかを確認し、対処後、再度配布してください。

KDGF1026-E

指定コマンドの起動に失敗しました。（fff/nn）

要因

指定コマンド（リンケージファイル、組み込み用UAP、起動UAP）起動処理でエラーが発生しました。

fff：関数名

nn：リターンコード

対処

エラー内容を確認後、指定コマンドの内容に誤りがないかを確認し、対処後、再度配布してください。問題が回避できない場合、エラーの要因が判明しない場合には、システム管理者に連絡してください。

KDGF1031-I

適用日組み込みパッケージの削除を開始します。（rrr/yyy）

要因

適用日組み込みパッケージの削除を開始します。

rrr：資源名

yyy：指令番号

KDGF1032-I

削除を終了しました。（nn）

要因

削除を終了しました。リターンコードをnnに示します。

KDGF1033-E

環境変数vvvの指定が不正です。（ccc）

要因

環境変数の値に誤りがあります。

vvv：環境変数

ccc：機能コード

対処

原因を取り除いて再度配布してください。原因としては、次の可能性があります。

存在しないディレクトリを指定しました。

指定したディレクトリ下に、ファイルなどが存在します。

KDGF1034-E

ディスク容量が不足しています。

要因

組み込み処理に必要なディスク空き容量がありませんでした。

対処

組み込み処理に必要な、十分なディスク空き容量を確保し、処理を再実行してください。

KDGF1035-E

資源のコピーに失敗しました。（fff）

要因

資源のコピーに失敗しました。

fff：資源ファイルのパス名（ユーザ資源パス。相対パス形式で表示されます）

対処

原因を取り除いて再度配布してください。原因としては、次の可能性があります。

資源として登録されたソフトウェア名、ファイル名またはディレクトリ名に空白文字が含まれています。

付録

付録A　JP1/IT Desktop Management 2 - Agentのファイル構造

付録A.1　基本機能のファイル構造

基本機能のファイル構造と使用するワークステーションの種別について、OSがHP-UX以外の場合を表A-1、HP-UXの場合を表A-2に示します。

表A‒1　基本機能のファイル構造とワークステーション種別の関係（HP-UX以外の場合）

ファイルの種類

パス名

ワークステーション種別

エンドWS

クライアントWS

登録ファイル

任意（rdsftコマンドまたはrdscmコマンドのオプションで指定）

○

○

ユーザ資源パス記述ファイル

/users/home、/etc/hosts、/etc/network

○

○

スペシャルファイル定義ファイル

/NETMRDS/rdsprm/…※/DEVTYPE

○

○

資源ファイル

/NETMRDS/UPUPL/hd/

○

○

パッケージングの作業領域

/NETMRDS/.odfd/

−

−

ハードディスク登録のワークファイル

/NETMRDS/UPWORK/

−

−

ユーザ組み込み処理プログラム、PPインストール後処理プログラム

/NETMRDS/usrcom/

○

○

ユーザ収集処理の格納ファイル

任意

○

○

ユーザ収集処理の出力情報格納ファイル

/NETMRDS/rdsprm/CF.LOGF

○

○

収集庫

/NETMRDS/RCF/RSC/

−

×

ユーザ資源状態ファイル

任意

○

○

設定ファイル

/NETMRDS/rdsprm/RDSSETFL

設定成功後のファイル名：

/NETMRDS/rdsprm/RDSSETFL.bak

設定失敗後のファイル名：

/NETMRDS/rdsprm/RDSSETFL.err

◎

◎

動作環境設定用ファイル

/NETMRDS/buff/.profile

サンプルファイル名：

/NETMRDS/buff/profile.txt

○

○

グループid定義ファイル

/NETMRDS/rdsprm/DMWIDUPM

×

○

ネットワークインタフェース定義ファイル

/NETMRDS/rdsprm/IFCONFIG

○

○

コマンドを呼び出すシェルプログラム

/etc/UAP/pwon.d/

○

○

バックアップ用ディレクトリ

/NETMRDS/BACKUP/

○

○

ログファイル

ユーザデータ、ユーザプログラム、ファイル収集の情報：

/NETMRDS/rdsprm/MAIN.LOGF

プログラムプロダクト配布の情報：

/NETMRDS/rdsprm/PPINS.LOGF

−

−

ファイルシステム障害情報格納ファイル

/NETMRDS/rdsprm/SHUTDOWNINS.LOGF

−

−

他社ソフトウェアインストールログファイル

/NETMRDS/rdsprm/ISVSOFT.LOGF

−

−

OSパッチのインストールログファイル

/NETMRDS/rdsprm/OSPATCH.LOGF

−

−

OSパッチのアンアーカイブログファイル

/NETMRDS/rdsprm/UNACV.LOGF

−

−

修正パッチ適用処理の出力情報格納ファイル

/NETMRDS/rdsprm/PPPATCH.LOGF

−

−

システム起動時組み込み用ディレクトリ

/NETMRDS/BOOT

−

−

システム停止時組み込み用ディレクトリ

/NETMRDS/SHUTDOWN

−

−

メッセージカタログ

/usr/lib

(Linuxの場合は/usr/share)

−

−

プログラム格納用ディレクトリ

/NETMRDSEX1

−

−

（凡例）

◎：必ず作成するファイルです。

○：任意で作成するファイルです。

×：作成できない、または作成されないファイルです。

−：システムで使うため、編集できないファイルです。

注※

LANG変数の値によって異なります。

表A‒2　基本機能のファイル構造とワークステーション種別の関係（HP-UXの場合）

ファイルの種類

パス名

ワークステーション種別

エンドWS

クライアントWS

登録ファイル

任意（rdsftコマンドまたはrdscmコマンドのオプションで指定）

○

○

スペシャルファイル定義ファイル

/etc/opt/NETMDMW/…※/DEVTYPE

○

○

資源ファイル

/var/opt/NETMDMW/UPUPL/hd/

○

○

パッケージングの作業領域

/var/opt/NETMDMW/.odfd/

○

○

ハードディスク登録のワークファイル

/var/opt/NETMDMW/UPWORK/

−

−

ユーザ組み込み処理プログラム、PPインストール後処理プログラム

/opt/NETMDMW/usrcom/

○

○

ユーザ収集処理の格納ファイル

任意

○

○

ユーザ収集処理の出力情報格納ファイル

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/CF.LOGF

○

○

収集庫

/var/opt/NETMDMW/RCF/RSC/

−

×

ユーザ資源状態ファイル

任意

○

○

設定ファイル

/etc/opt/NETMDMW/rdsprm/RDSSETFL

設定成功後のファイル名：

/etc/opt/NETMDMW/rdsprm/RDSSETFL.bak

設定失敗後のファイル名：

/etc/opt/NETMDMW/rdsprm/RDSSETFL.err

◎

◎

動作環境設定用ファイル

/etc/opt/NETMDMW/buff/.profile

サンプルファイル名：

/etc/opt/NETMDMW/buff/profile.txt

○

○

グループid定義ファイル

/etc/opt/NETMDMW/rdsprm/DMWIDUPM

×

○

ネットワークインタフェース定義ファイル

/etc/opt/NETMDMW/rdsprm/IFCONFIG

○

○

コマンドを呼び出すシェルプログラム

/etc/UAP/pwon.d/

○

○

バックアップ用ディレクトリ

/var/opt/NETMDMW/BACKUP/

○

○

ログファイル

ユーザデータ、ユーザプログラム、ファイル収集の情報：

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/MAIN.LOGF

プログラムプロダクト配布の情報：

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/PPINS.LOGF

−

−

ファイルシステム障害情報格納ファイル

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/SHUTDOWNINS.LOGF

−

−

他社ソフトウェアインストールログファイル

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/ISVSOFT.LOGF

−

−

OSパッチのインストールログファイル

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/OSPATCH.LOGF

−

−

OSパッチのアンアーカイブログファイル

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/UNACV.LOGF

−

−

修正パッチ適用処理の出力情報格納ファイル

/var/opt/NETMDMW/rdsprm/PPPATCH.LOGF

−

−

システム起動時組み込み用ディレクトリ

/var/opt/NETMDMW/BOOT

−

−

システム停止時組み込み用ディレクトリ

/var/opt/NETMDMW/SHUTDOWN

−

−

プログラム格納用ディレクトリ

/opt/NETMDMWEX1

−

−

（凡例）

◎：必ず作成するファイルです。

○：任意で作成するファイルです。

×：作成できない、または作成されないファイルです。

−：システムで使うため、編集できないファイルです。

注※

LANG変数の値によって異なります。

付録A.2　組み込み支援機能のファイル構造

組み込み支援機能のファイル構造を表A-3に示します。

表A‒3　組み込み支援機能のファイル構造と編集可否

ファイルの種類

パス名

編集可否

組み込み支援機能コマンド格納ディレクトリ

/usr/bin

−

メッセージカタログ

/usr/lib

(HP-UXの場合は/opt/NETMDMGF)

−

ユーザゼネレータワークディレクトリ

/NETMDMGF

−

適用日組み込み待ち保管ディレクトリ

/NETMDMGF/HOKAN

−

環境設定ファイル

/NETMDMGF/profile

サンプルファイル名：

/NETMDMGF/profile.sample

○

組み込み支援機能ログファイル

/NETMDMGF/GF.LOGF

−

組み込み支援機能エラーログ

/NETMDMGF/.dmgflog

−

（凡例）

○：任意で作成するファイルです。

−：システムで使うため、編集できないファイルです。

付録B　ステータスコード

ステータスコードについて説明します。

付録B.1　基本機能のステータスコード

基本機能は、処理が終了すると処理結果をステータスコードで配布管理システムに通知します。ステータスコードの体系を次に示します。

es（エンドステータス）

基本機能がどこまで処理したかを設定します。

us（ユーザステータス）

配布支援機能がどこまでパッケージ配布を処理したかを設定します。なお、UAPを標準ゼネレータで組み込んだ場合は、基本機能でもエンドステータスで配布結果を設定します。

e2（エンドステータス2）

基本機能の保守情報です。

rc（ユーザ組み込み処理およびユーザ収集処理の終了コード）

ユーザ組み込み処理またはユーザ収集処理でエラーになったときに、ユーザ組み込み処理またはユーザ収集処理の終了コードを設定します。

rs（リカバリステータス）

リカバリ機能の実行結果を設定します。

エンドステータスを表B-1、エンドステータス2を表B-2、リカバリステータスを表B-3に示します。ユーザステータスについては、配布管理システムまたは配布支援機能のプログラムのマニュアルを参照してください。

エンドステータスまたはユーザステータスでパッケージ配布のエラーになった場合は、エラーの詳細をメッセージとして通知します。メッセージについては、「10.2　基本機能のメッセージ」を参照してください。

表B‒1　エンドステータス

コード

意味

処理内容

１０

正常終了

収集庫の初期化、収集庫のファイルの一括送信

１２

通信障害発生

１３

収集庫の初期化に失敗

１Ｆ

その他のエラー

２０

正常終了

配布先システムでのファイルの収集

２１

収集されたファイルの属性を配布管理システムに通知するファイルの作成でエラーが発生

２２

ユーザ収集前処理の起動または実行でのエラー

２３

ユーザ収集後処理の起動または実行でのエラー

２４

ファイルまたは収集パスファイルが存在しない

２５

資源ファイルのアーカイブエラー

２６

ファイルの属性不正

２７

ファイルの移動失敗

２８

ソフトウェアの暗号化失敗

２Ｆ

その他のエラー

３０

正常終了

配布管理システムの収集格納庫または中継システムの収集庫へのファイルの格納

３３

通信障害発生

４０

グループid操作の正常終了

配布管理システムからのグループid操作

４１

グループidの登録に失敗

４２

グループidの削除に失敗

４３

グループidエントリの削除に失敗

４４

システムエラー

４５

グループidのパスワード変更の失敗

４Ｆ

その他のエラー

５０

正常終了

中継システムでの指令ファイルの受信

５３

指令の不正

５５

収集パスファイルまたはスクリプトファイルの受信エラー

６Ｂ

中継システムのグループid管理ファイルが破壊されている

グループidを指定したパッケージ配布

７０

正常終了

エンドWSまたはクライアントWSでの

指令ファイルの受信

７３

指令の不正

７４

システムエラー

７５

クライアント起動失敗

７８

該当する指令なし

７Ａ

前提バージョンが不一致

７Ｆ

その他のエラー

８０

正常終了

ゼネレータの起動

８２

UNIXマシン側の容量不足

８３

指令の不正

８４

システムエラー

８５

通信エラー

８７

資源ファイルが配布管理システムまたは中継システムに存在しない

８Ｆ

その他のエラー

９０

正常終了

組み込み処理、配布管理システムからのリカバリ指令

９２

UNIXマシン側の容量不足

組み込み処理

９３

指令の不正

９４

システムエラー

９５

エンドWSでの資源ファイルの受信または中継システム、クライアントWS間で通信エラーが発生

９７

組み込みができないパッケージである

９８

PP組み込み前処理またはユーザ組み込み前処理でエラーが発生

９９

PP・UAP組み込み処理でエラーが発生

９Ａ

PP・UAP組み込み後処理またはユーザ組み込み後処理でエラーが発生

９Ｂ

ソフトウェアの復号化エラー

９Ｃ

配布プログラムが動作中である

９Ｄ※

ユーザ組み込み処理またはPPインストール後処理が、監視時間を超えた

９Ｅ

ファイルシステムが不正なため、インストールが実行されない

システム停止時の増設ハードディスクへの組み込み

９Ｆ

その他のエラー

組み込み処理

Ａ０

正常終了

PPのセットアップ処理

ＡＤ

PPインストール後処理でエラーが発生

ＡＥ

常駐プロセスが未起動

ＡＦ

PPセットアッププログラムでエラーが発生

Ｂ０

正常終了

システム停止時、起動時に組み込むパッケージの保管処理

Ｂ４

システムエラー

Ｃ３

バックアップのないパッケージを指定

配布管理システムからのリカバリ指令

Ｃ４

リカバリ処理中にシステムエラー発生

ＣＢ

リカバリ後処理でエラーが発生

Ｄ３

バックアップのないパッケージを指定

配布管理システムからのバックアップ削除指令

Ｄ４

バックアップ削除時にシステムエラーが発生

Ｅ０

正常終了

資源状態収集

ＥＦ

資源状態収集処理中にシステムエラーが発生

注※

監視時間を超えた処理は、エンドステータス2で区別できます。

エンドステータス2が、（00）の場合

ユーザ組み込み後処理またはPPインストール後処理が、監視時間を超えました。

エンドステータス2が、（01）の場合

ユーザ組み込み前処理が監視時間を超えました。

表B‒2　エンドステータス2

エンドステータス2

意味

20

詳細通知が未サポート

30

サービスが起動されていない

60

マシン電源断

ff

その他

表B‒3　リカバリステータス

コード

意味

内容

資源状態

バックアップ

００

新バージョンの組み込みが正常終了したため、リカバリを実行していません。

新環境

な し

０１

PPのセットアップ処理で障害が発生またはユーザ組み込み処理でタイムアウトとなったためリカバリを実行していません。

環境破壊

あ り

８０

リカバリが異常終了しました（BackupDataKeepに0が指定されているため、バックアップは保管されていません）。

環境破壊

な し

８１

リカバリが異常終了しました。

環境破壊

あ り

９０

リカバリが正常終了しました。

旧環境

な し

（凡例）

新環境：配布したパッケージ（新バージョン）が使えます。

環境破壊：配布したパッケージと旧バージョンの両方とも使えません。

旧環境：配布したパッケージの旧バージョンが使えます。

付録C　ポート番号一覧

JP1/IT Desktop Management 2で使用するポート番号およびファイアウォールの通過方向を説明します。

付録C.1　ポート番号

JP1/IT Desktop Management 2で使用するポート番号を表C-1に示します。

各ポート番号は、製品の提供時にデフォルトとして設定されています。

表C‒1　JP1/IT Desktop Management 2で使用するポート番号

ポート番号

サービス名

説明

31021/tcp

netmdm

配布管理システム

31002/tcp

netmdmw

中継システム/配布先システム

31001/tcp

netmdmclt

配布管理システム/中継システム/配布先システム

付録C.2　ファイアウォールの通過方向

ファイアウォールの通過方向を表C-2に示します。

表C‒2　ファイアウォールの通過方向

ポート番号/プロトコル

サービス名

設定が必要なプログラム名

ファイアウォールの通過方向

31021/tcp

netmdm

配布管理システム、

中継システム、

配布先システム

配布管理システム ← 中継システム

配布管理システム ← 配布先システム

31002/tcp

netmdmw

中継システム、

配布先システム

中継システム ← 配布先システム

31001/tcp

netmdmclt

配布管理システム、

中継システム、

配布先システム

配布管理システム → 中継システム

配布管理システム → 配布先システム

中継システム → 配布先システム

（凡例）

配布管理システム：JP1/IT Desktop Management 2 - Managerを表す。

中継システム：JP1/IT Desktop Management 2 - Agent（中継システム）を表す。

配布先システム：JP1/IT Desktop Management 2 - Agent（配布先システム）を表す。

→：左項から右項への方向を表す。

←：右項から左項への方向を表す。

付録D　JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの監視プロセス

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの監視プロセスをOSごとに示します。

付録D.1　HP-UX以外の場合

HP-UX以外の場合のプロセス名を示します。

括弧( )内の数値は、同時に実行できるプロセス数です。

(1)　エンドWSの監視プロセス

エンドWS（設定ファイルの「WorkstationType」に「END」を設定）の監視プロセスを次に示します。

プロセス名

機能

rdstcpsvc(9999)

TCPによる起動要求を受け付けます。

rdsdaemon(9999)

rdsocketを監視します。

rdssnde(9999)※

配布・収集結果など、指令の実行結果を監視し、配布管理システムに通知します。

rdsregular(9999)

指令の実行日時を管理します。

注※

AIXの場合：sh /NETMRDS/COM/rdssnde

(2)　クライアントWSの監視プロセス

クライアントWS（設定ファイルの「WorkstationType」に「CLIENT」を設定）の監視プロセスを次に示します。

プロセス名

機能

設定ファイルのWatchTimeofOrdersの値による注意

rdstcpsvc(9999)

TCPによる起動要求を受け付けます。

「0〜1280」を指定した場合、このプロセスが常駐します。

「MANUAL」を指定した場合、監視しないでください。

rdsrfa(9999)※

中継システムに接続し、自システムあての指令確認をします。

「1〜1280」を指定した場合、このプロセスが常駐します。

「0」または「MANUAL」を指定した場合、監視しないでください。

rdsregular(9999)

指令の実行日時を管理します。

WatchTimeofOrdersの値に関係なく常駐します。

注※

rdsrfコマンドで起動・停止できます。

AIXの場合：sh /NETMRDS/COM/rdsrfa -a

付録D.2　HP-UXの場合

HP-UXの場合のプロセス名を示します。

括弧( )内の数値は、同時に実行できるプロセス数です。

(1)　エンドWSの監視プロセス

エンドWS（設定ファイルの「WorkstationType」に「END」を設定）の監視プロセスを次に示します。

プロセス名

機能

rdstcpsvc(9999)

TCPによる起動要求を受け付けます。

rdsdaemon(9999)

rdsocketを監視します。

rdssnde(9999)

配布・収集結果など、指令の実行結果を監視し、配布管理システムに通知します。

rdsregular(9999)

指令の実行日時を管理します。

(2)　クライアントWSの監視プロセス

クライアントWS（設定ファイルの「WorkstationType」に「CLIENT」を設定）の監視プロセスを次に示します。

プロセス名

機能

設定ファイルのWatchTimeofOrdersの値による注意

rdstcpsvc(9999)

TCPによる起動要求を受け付けます。

「0〜1280」を指定した場合、このプロセスが常駐します。

「MANUAL」を指定した場合、監視しないでください。

rdsrfa(9999)※

中継システムに接続し、自システムあての指令確認をします。

「1〜1280」を指定した場合、このプロセスが常駐します。

「0」または「MANUAL」を指定した場合、監視しないでください。

rdsregular(9999)

指令の実行日時を管理します。

WatchTimeofOrdersの値に関係なく常駐します。

注※

rdsrfコマンドで起動・停止できます。

付録E　カーネルパラメタ一覧

OSによっては、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの実行に必要なリソースを割り当てるために、OSのカーネルパラメタを調整する必要があります。ここでは、調整が必要なカーネルパラメタについて説明します。ここに記述していないOSでは、カーネルパラメタの調整は不要です。

付録E.1　HP-UXの場合

HP-UXの場合に、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentが必要とするシステムリソースを次に示します。

システムリソース

パラメタ

見積もり

ファイルシステム

nflocks

120

プロセス

nproc

15

付録E.2　Solarisの場合

Solarisの場合に、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentが必要とするシステムリソースを次に示します。

システムリソース

パラメタ

見積もり

ファイルシステム

rlim_fd_cur

120

プロセス

maxuprcまたは

max_nprocs

15

付録E.3　AIXの場合

AIXの場合に、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentが必要とするシステムリソースを次に示します。

システムリソース

パラメタ

見積もり

プロセス

maxuproc

15

付録E.4　Linuxの場合

Linuxの場合に、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentが必要とするシステムリソースを次に示します。

システムリソース

パラメタ

見積もり

ファイルシステム

fs.file-max

120

プロセス

kernel.threads-max

15

付録F　Windows版JP1/IT Desktop Management 2との差異

UNIX版とWindows版では一部の用語が異なります。Windows版のJP1/IT Desktop Management 2をお使いになるときは、次のように用語を読み替えてください。

UNIX版の用語

Windows版の用語

組み込み※

インストール

グループid

ID

資源グループ

キャビネット

資源登録システム

パッケージャ

指令

ジョブ

パッケージ配布（ソフトウェア配布）

リモートインストール

ファイル収集

リモートコレクト

注※

UNIXでは、インストールからセットアップまでを「組み込み」と称します。

付録G　このマニュアルの参考情報

付録G.1　関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1 Version 11 資産・配布管理 基本ガイド（3021-3-B51）

JP1 Version 11 JP1/IT Desktop Management 2 導入・設計ガイド（3021-3-B52）

JP1 Version 11 JP1/IT Desktop Management 2 構築ガイド（3021-3-B53）

JP1 Version 11 JP1/IT Desktop Management 2 運用ガイド（3021-3-B54）

JP1 Version 11 JP1/IT Desktop Management 2 配布機能 運用ガイド（3021-3-B55）

JP1 Version 11 JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Console 構築・運用ガイド（3021-3-B56）

JP1 Version 11 JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Console アクセス定義ファイル作成ガイド（3021-3-B57）

JP1 Version 11 JP1/IT Desktop Management 2 メッセージ（3021-3-B58）

付録G.2　このマニュアルでの表記

このマニュアルでは、製品名称を次のように表記します。

表記

製品名称および名称

JP1/IM - Manager

JP1/Integrated Management - Manager

AMT

Intel(R) Active Management Technology

Oracle

Oracle8i

Oracle9i

UNIX

AIX

AIX V6.1

AIX V7.1

HP-UX

HP-UX(IPF)

HP-UX 11i V3(IPF)

Linux

Linux(R)

Linux

Linux(x64)

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 (64-bit x86_64)

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 7

CentOS 6 (x64)

CentOS 7

Solaris(SPARC)

Solaris 10 (SPARC)

Solaris 11 (SPARC)

Windows

Windows 7

Windows 7 Enterprise

Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise

Windows 7 Home Premium

Microsoft(R) Windows(R) 7 Home Premium

Windows 7 Professional

Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional

Windows 7 Ultimate

Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate

Windows 8

Windows 8

Windows(R) 8

Windows 8 Enterprise

Windows(R) 8 Enterprise

Windows 8 Pro

Windows(R) 8 Pro

Windows 8.1

Windows 8.1

Windows(R) 8.1

Windows 8.1 Enterprise

Windows(R) 8.1 Enterprise

Windows 8.1 Pro

Windows(R) 8.1 Pro

Windows 10

Windows 10 Enterprise

Windows(R) 10 Enterprise

Windows 10 Pro

Windows(R) 10 Pro

Windows Server 2003

Windows Server 2003

Windows Server 2003 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition

Windows Server 2003 Standard

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition

Windows Server 2003 (x64)

Windows Server 2003 Enterprise (x64)

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition

Windows Server 2003 Standard (x64)

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition

Windows Server 2008

Windows Server 2008

Windows Server 2008 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter without Hyper-V(R)

Windows Server 2008 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V(R)

Windows Server 2008 Standard

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V(R)

Windows Server 2008 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard

Windows Server 2012

Windows Server 2012

Windows Server 2012 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter

Windows Server 2012 Standard

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard

Windows Server 2012 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

Windows Vista

Microsoft(R) Windows Vista(R) Business

Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise

Microsoft(R) Windows Vista(R) Home Basic

Microsoft(R) Windows Vista(R) Home Premium

Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate

Windows XP

Windows XP Home Edition

Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition Operating System

Windows XP Professional

Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Operating System

付録G.3　このマニュアルで使用する英略語

英略語

正式名称

AP

Application Program

ATM

Asynchronous Transfer Mode

CD-ROM

Compact Disc - Read Only Memory

CMT

Cassette Magnetic Tape

CSMA/CD

Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

DAT

Digital Audio Taperecorder

DNS

Domain Name System

FD

Floppy Disk

FPD

Floptical Disk

GUI

Graphical User Interface

HD

Hard Disk

IPF

Itanium(R) Processor Family

LAN

Local Area Network

NAT

Network Address Translation

NIC

Network Interface Card

OS

Operating System

PC

Personal Computer

PP

Program Product

RDB

Relational Database

SCSI

Small Computer System Interface

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

UAP

User Application Program

WS

Workstation

付録G.4　このマニュアルの使用方法

Windows版JP1/IT Desktop Management 2との用語差異については、「付録F　Windows版JP1/IT Desktop Management 2との差異」を参照してください。

HP-UXをご使用の方は、このマニュアルで使用しているディレクトリ名を「付録A　JP1/IT Desktop Management 2 - Agentのファイル構造」を参照の上、ディレクトリ名を置き換えてお読みください。

付録G.5　このマニュアルで使用している記号

このマニュアルの説明で使用する記号の意味を次に示します。

操作を示す記号

画面の操作説明で使用する記号です。

記　号

意　　　味

［　］

ウィンドウ、メニュー、キー、およびダイアログボックスの名称や項目を示します。

［X］+［Y］

キーを同時に押すことを示します。

（例）　［Ctrl］＋［C］キー

上記の例では、［Ctrl］キーと［C］キーを同時に押すことを示します。

文法記述記号

コマンドの記述形式について記述する記号です。

記　号

意　　　味

|

ストローク

複数の項目がある場合に項目間の区切りを示し、「または」の意味を示します。

（例）A|B|Cは「A、BまたはC」を示します。

｛　｝

波括弧

この記号で囲まれ、｜（ストローク）で区切られている項目のうち、どれか一つを選んで指定することを示します。

（例）｛A｜B｜C｝は「A、BまたはCのどれか一つを指定する」ことを示します。

〔　〕

きっ甲

この記号で囲まれている項目を省略できることを示します。

（例）〔A〕は、A と指定するか、何も指定しないことを示します。

…

点線

この記号の直前に示す項目を、繰り返し複数個指定できることを示します。

（例） A、B、B、…は「 A の後ろに B を必要個数だけ指定する」ことを示します。

下線

括弧内のすべてを省略したときに、システムがとる標準値を示します。標準値がない場合は、指定した項目だけが有効です。

（例）〔A|B〕は、この項目を指定しなかった場合にAを選択したとみなすことを示します。

△

白三角

空白を示します。

△₀：0個以上のスペースまたはタブ

△₁：1個以上のスペースまたはタブ

属性表示記号

コマンドや項目設定の、記述形式および指定する値の範囲などについて記述する記号です。

記　号

意　　　味

〜

この記号の前に示された項目が、この記号以降の＜　＞、((　))などで示す規則に従って記述されなければならないことを示します。

＜　＞

項目を記述するときに従わなければならない構文要素記号を示します（内容については「構文要素」を参照のこと）。

((　))

指定できる値の範囲を示します。

≪　≫

省略できる項目を省略したときに、プログラムが仮定する値を示します。

構文要素

このマニュアルで使用する構文要素とその意味を次のように定義します。

構文要素

意　　　味

＜数字＞

数字（0〜9）。特に記載がなければ10進数を指します。

＜英字＞

アルファベット（A〜Z、a〜z）

＜英大文字＞

アルファベットの大文字（A〜Z）

＜英数字＞

数字と英字。数字は、特に記載がなければ10進数を指します。

＜符号なし整数＞

数字、または数字の集まり。特に記載がなければ10進数を指します。

＜8進数＞

8進の数字（0〜7）

＜16進数＞

16進の数字（0〜9、A〜F）

付録G.6　KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト）、1MB（メガバイト）、1GB（ギガバイト）、1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト、1,024²バイト、1,024³バイト、1,024⁴バイトです。

付録H　用語解説

（英字）

core関連情報

障害の調査に必要なcoreファイル、OSライブラリなどの情報のことです。

JP1イベント

システム内で何らかの事象が発生した際に、その事象に関してJP1/Baseに通知される情報です。

（ア行）

イベントログ（イベントログファイル）

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentが出力するJP1イベントのことです。

エンドWS

UNIXの配布先システムのうち、中継システムを経由しないで配布管理システムと直接接続するものを指します。

（カ行）

完全資源名

パッケージの配布・管理時にパッケージを特定するための、システム内でユニークな名称で、DM種別コード、グループ名、資源名、バージョン/リビジョン、および世代番号をピリオドでつないだものです。

基本機能（JP1/IT Desktop Management 2 - Agent）

中継システム、配布先システム、および資源登録システムとしての機能です。通常は、マシンの起動と同時に自動的に基本機能部分を起動し、常駐させて使用します。

共用資源

UNIXの配布先システムとWindowsの配布先システムの両方に配布できるパッケージ（ユーザデータ、およびユーザプログラム）のことです。

組み込み支援機能

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentが配布先システムとして動作するときの付加機能です。組み込み日時を指定したパッケージを配布したときに、自動的に動作します。

クライアントWS

UNIXの配布先システムのうち、配布管理システム（JP1/IT Desktop Management 2 - Manager）と直接接続しないで、中継システムを経由して接続するものを指します。

グループid

配布先システムをグループ化するときの識別子です。配布管理システムと配布先システムのどちらからも作成できます。

グループid定義ファイル

自UNIXマシンがどのグループidに属しているかを定義するファイルです。

（サ行）

資源格納庫

パッケージを格納する、配布管理システム上の領域です。

資源グループ

配布管理システムの資源格納庫内で、登録されたパッケージを分類して管理するための単位です。配布管理システムと資源登録システムの両方から設定できます。

資源状態ファイル

配布先システムごとのパッケージの組み込み状態を格納する、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのファイルです。

資源属性ファイル

配布管理システムに登録されたパッケージの属性情報（パッケージの名称、配布の条件など）を格納しているファイルです。パッケージの登録簿の役割を果たしています。

資源登録システム

配布するソフトウェアを、配布管理システムへ登録するシステムです。JP1/IT Desktop Management 2 - Agentがこの機能を持ちます。中継システムや配布先システムが、資源登録システムを兼ねることもできます。

資源ファイル

配布管理システムの資源格納庫や収集格納庫に格納されたソフトウェアのことです。

資源名

パッケージング時にソフトウェアに付ける名称です。

システム構成情報

中継システムや配布先システムのホスト名、IPアドレス、配布先名などのJP1/IT Desktop Management 2システムのネットワーク構成の情報です。システム構成情報は、自動的に配布管理システム（JP1/IT Desktop Management 2 - Manager）に通知され、システム構成管理ファイルに格納されます。

システム情報

配布先システムのディスク容量やメモリ容量などのハードウェアの情報です。配布管理システムは配布先システムからシステム情報を収集し、パッケージ配布前に配布先システムの状態を確認するためなどに使います。

実行管理ファイル

配布管理システムで実行する指令を登録するファイルです。実行後の指令の状態も管理します。

収集格納庫

配布先システムから収集したファイルを格納するための、配布管理システム上の領域です。

収集庫

配布先システムから収集するファイルを一時的に保管しておくための、中継システムおよびエンドWS上の領域です。

指令

配布管理システムから配布先システムに対して実行する、配布、収集などの指示です。

指令保管庫

配布管理システムから中継システムを経由して実行される指令を一時的に格納しておくための、中継システム上の領域です。

設定ファイル

プログラムの動作環境を設定するファイルです。

ゼネレータ

配布管理システムから配布されたパッケージを組み込むためのプログラムです。JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの基本機能が提供する標準ゼネレータと、組み込み支援機能が提供するゼネレータとがあります。

（タ行）

中継システム

配布管理システムと配布先システムの中間に位置し、配布先システムへのパッケージ配布およびファイル収集の中継をするシステムです。中継システムを階層的に接続して使用できます。

登録ファイル

ソフトウェアを登録するために、登録するソフトウェアの情報を記述したファイルです。登録ファイルに記述された情報が、配布管理システムの資源属性ファイルに格納されます。

（ハ行）

配布管理システム

パッケージを配布し、配布状況や配布先の状態を管理するシステムです。

配布先システム

パッケージの配布先となるシステムです。配布先システムがUNIXの場合、配布管理システムと直接接続しているものをエンドWS、中継システムを経由して接続しているものをクライアントWSと呼びます。

パッケージ

登録されて配布できる状態になったソフトウェアのことです。

パッケージング

ソフトウェアを配布管理システムに登録する作業をいいます。

ファイル転送サーバ

中継システムおよびエンドWSで動作し、配布管理システムと配布先システム間、中継システムと配布先システム間のファイル転送を制御するプロセスです。

複数LAN接続

複数のLANで構成されたシステムに対応するJP1の機能のことです。

この機能を使うと、複数のLANに接続されたホスト上で、JP1の通信に使うLANを設定できます。システムやほかのアプリケーションとは別にJP1独自に通信設定できるので、多様なネットワーク構成や運用方法に柔軟に対応できます。

なお、複数のLANに接続したホストを、マルチホームホストや複数NIC（Network Interface Card）のホストと呼ぶこともあります。

JP1/IT Desktop Management 2では、次の複数LAN接続の環境での運用をサポートしています。

複数のネットワークに分かれている環境

ネットワークが多重化されている環境

（ヤ行）

ユーザ資源状態ファイル

配布先システムのユーザのパッケージの状態を記述したファイルです。配布先システム側でローカルに組み込んだパッケージの状態などを、配布管理システムに通知する場合に使用します。通知した情報は、配布管理システムの資源状態ファイルに格納されます。

ユーザ収集処理

ファイル収集の実行前または実行後に起動する、ユーザ固有の処理です。

索引

記号

/etc/hostsファイル[1]

A

APafterGeneration[1]

APbeforeGeneration[1]

APWatchTimer[1]

AutoAction[1]、[2]

B

BackupDataKeep[1]

C

CommandWait[1]

Comments[1]、[2]

Compress[1]、[2]、[3]

core関連情報[1]

D

DeliveryRetryCount[1]

DeliveryRetryInterval[1]

DetailStatusInf[1]、[2]

E

EnableMultiServer[1]、[2]

ERR_CONTINUE[1]

EvntlogLevel[1]

G

Generation[1]、[2]

Generator[1]

GF_WatchTimer[1]

Group[1]

GroupofInstallDirectory[1]

H

HostName[1]

HP-UXで使用する場合の注意について[1]

I

ID[1]

InstallDirectory[1]

InstallTiming[1]

J

JP1/IM - Managerを使用したJP1イベントの処理[1]

JP1/IM - Managerを使用した運用の概要[1]

JP1/IM - Managerを使用した動作状態の管理[1]

JP1/IT Desktop Management 2システム[1]

JP1/IT Desktop Management 2システムで動作するソフトウェア[1]

JP1/IT Desktop Management 2システムの概要[1]

JP1/IT Desktop Management 2システムの構成[1]

JP1/IT Desktop Management 2システムの特長[1]

JP1/IT Desktop Management 2システムを構成するシステムの種類[1]

JP1/IT Desktop Management 2用のネットワークインタフェースの設定[1]

JP1/IT Desktop Management 2 - Agent[1]

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentが発行するJP1イベント[1]

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentで使用するファイル[1]

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentで使用するファイル（基本機能）[1]

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentで使用するファイル（組み込み支援機能）[1]

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの監視プロセス[1]

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの機能[1]

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの機能構成[1]

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの機能に関連するソフトウェア[1]

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの停止[1]

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの動作環境[1]

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentのファイル構造[1]

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentを使用する場合の条件[1]

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerを配布管理システムとしたネットワーク構成[1]

JP1イベント[1]、[2]

L

LANGを設定するファイル[1]

LifeofResource[1]、[2]、[3]

LOGFileDirectory[1]

LOGFileRecordMax[1]

M

ManagingHost[1]、[2]

MaxEntryofMessage[1]、[2]

ModeofInstallDirectory[1]

N

NAT機能[1]

NETMDMGF_HOKAN[1]

NETMDMGF_UAPGEN[1]

NETMDMGF_UPTGEN[1]

O

OSパッチの形式[1]

OSパッチの配布[1]

OSパッチの配布の流れ[1]

OwnerofInstallDirectory[1]

P

PPName[1]

PPインストール後処理[1]、[2]

PPインストール後処理の作成・設定[1]

PrerequisiteVersion[1]

ProgramName[1]

R

rdsbkclearコマンド（バックアップの削除）[1]

rdscfclrコマンド（収集庫の初期化）[1]

rdscltgetコマンド（配布先システムの障害情報およびcore関連情報の収集）[1]

rdscltslgetコマンド（配布先システムのcore関連情報の収集）[1]

rdscmコマンド（共用資源の登録）[1]

rdsftコマンド（パッケージング、パッケージ配布）[1]

rdsgetコマンド（基本機能の障害情報の収集）[1]

rdsiddefineコマンド（グループid定義ファイルの登録、グループidの表示・定義解除）[1]

rdsidexecコマンド（グループidを指定した指令の実行）[1]

rdsinssetコマンド（組み込みパッケージの選択）[1]

rdskillsrvコマンド（JP1/IT Desktop Management 2 - Agentの停止）[1]

rdslistdelコマンド（ユーザ資源組み込み情報の削除）[1]

rdslstコマンド（登録対象のパッケージの表示）[1]

rdsmaコマンド（配布指令の有無の監視）[1]

rdsrecoverコマンド（組み込み失敗時のリカバリ）[1]

rdsrfコマンド（クライアントWSへのパッケージ配布）[1]

rdsrsclstコマンド（組み込みパッケージの表示）[1]

rdsstartコマンド（JP1/IT Desktop Management 2 - Agent）[1]

rdsstsコマンド（パッケージ配布コマンドの動作状態の確認）[1]

rdssysコマンド（自システム構成情報の上位システムからの削除）[1]

rdsuptコマンド（組み込み日時が指定されたパッケージの組み込み）[1]

rdsusndコマンド（ユーザ資源状態の報告）[1]

ReceiveWaitTime[1]、[2]

Recover[1]

ResourceName[1]、[2]

ResultInformation[1]

RetryCount[1]

RetryInterval[1]

S

ServerRetryCount[1]、[2]

ServerRetryInterval[1]、[2]

Status[1]

syslogファイルでのメッセージの確認[1]

SystemLogOutputLevel[1]、[2]、[3]

T

TransferDataSize[1]

TZを設定するファイル[1]

U

UAPBackupList[1]

UAP組み込み管理ファイル[1]

UserName[1]

V

Version[1]、[2]

W

WatchTimeofOrders[1]、[2]

Windowsシステムが混在するネットワーク構成[1]

Windows版JP1/IT Desktop Management 2との差異[1]

WorkstationType[1]、[2]

あ

アクション[1]

アプリケーションゲートウェイ方式ファイアウォール[1]

い

イベントサーバ[1]

イベントログ[1]

イベントログファイル[1]

イベントログファイルへのメッセージの出力例[1]

インストール[1]

インストール管理ファイルの作成[1]

インベントリ[1]

インベントリの管理[1]

え

エージェント[1]

エラーログファイル[1]

エンドWS[1]、[2]、[3]

エンドWSの設定ファイルの文法[1]

エンドステータス[1]

か

カーネルパラメタ一覧[1]

概要[1]

環境設定ファイル[1]、[2]

環境設定ファイルの作成[1]

環境設定ファイルのファイル名[1]

環境設定ファイルの文法[1]

完全資源名[1]

関連製品を使用した動作状態の管理[1]

き

起動に必要な空き容量について[1]

機能実行イベント[1]

基本機能[1]、[2]

基本機能が発行するJP1イベント[1]

基本機能のステータスコード[1]

基本機能の設定ファイル名[1]

基本機能のファイル構造[1]

基本機能のメッセージ[1]

キャビネット[1]

強制配布[1]

共用資源[1]、[2]

共用資源の登録[1]

く

組み込み開始イベント[1]

組み込み結果の確認[1]

組み込み結果の通知[1]

組み込み後に配布先システムのOSの再起動を指定した配布[1]

組み込み支援機能[1]、[2]

組み込み支援機能が発行するJP1イベント[1]

組み込み支援機能の設定ファイル（環境設定ファイル）の作成[1]

組み込み支援機能のファイル構造[1]

組み込み支援機能のメッセージ[1]

組み込み失敗時のリカバリ[1]、[2]

組み込み失敗時のリカバリを指定した配布[1]

組み込み時に実行させるUAPの作成（基本機能）[1]

組み込みタイミング[1]、[2]

組み込みタイミングが指定されたパッケージの組み込み[1]

組み込みタイミングを指定した配布[1]

組み込み日時が指定されたパッケージの組み込み[1]

組み込み日時を指定した配布[1]

組み込みパッケージの選択[1]

組み込みパッケージの表示[1]

組み込むパッケージの選択（ユーザ選択組み込み）[1]

クライアント[1]

クライアントWS[1]、[2]、[3]

クライアントWSの設定ファイルの文法[1]

クライアントWSへのパッケージ配布[1]

グループid[1]、[2]

グループid定義ファイル[1]、[2]、[3]

グループid定義ファイルの作成[1]

グループid定義ファイルの登録[1]

グループid定義ファイルの登録、グループidの表示・定義解除[1]

グループidとは[1]

グループidの定義（基本機能）[1]

グループidを指定した指令の実行[1]

グループidを指定した配布[1]

こ

更新されたインベントリ情報の自動通知[1]

コマンドの一覧（基本機能・組み込み支援機能）[1]

コマンドの操作（基本機能・組み込み支援機能）[1]

コマンドの入力形式（基本機能・組み込み支援機能）[1]

コマンドの入力方法（基本機能・組み込み支援機能）[1]

コマンド文法説明の見方[1]

コンソール出力メッセージの抑止[1]

さ

作業用一時ディレクトリのパス名[1]

作業用ディレクトリの変更手順[1]

し

資源格納庫[1]

資源グループ[1]

資源種別[1]

資源状態ファイル[1]、[2]

資源属性[1]

資源属性ファイル[1]

資源登録システム[1]、[2]、[3]

資源登録システムに必要なハードディスクの容量[1]

資源登録システムのディレクトリ構成[1]

資源登録・収集時のパス名の制限の解除[1]

資源ファイル[1]

資源名[1]

資源名の自動生成について[1]

自システム構成情報の上位システムからの削除[1]

自システムのIPアドレス[1]

自システムの障害情報の確認[1]

自システムのホスト名[1]

システム起動時・停止時組み込みの強制停止までの待ち時間[1]

システム構成情報[1]、[2]

システム構成情報からのクライアントシステムの削除[1]

システム構成の管理[1]

システム構成の自動登録時の通知[1]

システム時刻の変更について[1]

システム情報[1]、[2]

システム情報とは[1]

システム情報の管理[1]

システム停止時の組み込み障害[1]

システムの運用[1]

システムファイルの設定[1]

システム変更時にインベントリ情報を上位システムへ通知[1]

実行管理ファイル[1]

自動アクション機能[1]、[2]

自動アクション機能の処理の流れ[1]

自動アクション機能を使うための準備[1]

自動アクション機能を使う場合の注意事項[1]

収集格納庫[1]、[2]

収集庫[1]、[2]

収集庫の管理[1]

収集庫の初期化[1]、[2]

収集庫のファイルの強制削除[1]

収集庫の割り当て[1]

収集時に実行させるUAPの作成[1]

収集指令[1]

収集タイミングを指定した収集[1]

重大度[1]、[2]

上位配布管理システムへの情報の通知[1]

障害情報の取得[1]

障害の種類と対処方法[1]

使用できるファイアウォール[1]

初回ポーリング時にインベントリ情報を上位システムへ通知[1]

ジョブ[1]

処理結果送信の再試行回数（設定方法）[1]

指令[1]

指令保管庫[1]、[2]

す

ステータスコード[1]

スペシャルファイル定義ファイル[1]

スペシャルファイル定義ファイルの作成[1]

せ

設定ファイル[1]、[2]、[3]

設定ファイルの記述規則[1]

設定ファイルの記述形式[1]

設定ファイルの作成[1]

設定ファイルの新規作成[1]

設定ファイルの変更[1]

ゼネレータ[1]

そ

ソケットによるTCP/IP通信常駐サーバ起動失敗時リトライ回数[1]

ソケットによるTCP/IP通信常駐サーバ起動失敗時リトライ間隔[1]

ソケットによるTCP/IP通信常駐サーバの機能停止を検出する時間（設定方法）[1]

ソフトウェア構成[1]

ソフトウェア情報の取得[1]

ソフトウェア情報の他社ソフトウェアをファイルセット単位で通知[1]

ソフトウェア情報を取得するOSのコマンド[1]

ソフトウェアの登録（パッケージング）[1]

ソフトウェアの配布[1]

ソフトウェアの配布の概要[1]

ソフトウェアの分類[1]

た

他社ソフトウェアインストールログファイルのサイズ[1]

他社ソフトウェアの形式[1]

他社ソフトウェアの登録[1]

他社ソフトウェアを登録する場合に指定する項目[1]

ち

中継システム[1]、[2]

中継システムで動作するソフトウェア[1]

つ

通信障害イベント[1]

通信での無応答監視時間（設定方法）[1]

て

適用日組み込み待ち保管ディレクトリ[1]

と

動作環境設定用ファイル[1]、[2]

動作環境設定用ファイルの設定[1]

動作環境の設定手順[1]

導入時の作業[1]

登録対象のパッケージの表示[1]

登録ファイル[1]、[2]、[3]

登録ファイルの作成[1]、[2]、[3]

トラブルシューティング[1]

に

日本語環境の設定例[1]

任意のバックアップの取得（リカバリ機能）[1]

ね

ネットワークインタフェース定義ファイル[1]

ネットワーク環境の設定[1]

ネットワーク環境の設定例[1]

ネットワーク構成[1]

は

バージョンチェックによるパッケージ配布の抑止[1]

ハードディスク所要量の見積もり[1]

ハードディスクの容量不足[1]

配布管理システム[1]、[2]

配布管理システムで動作するソフトウェア[1]

配布管理システムでの障害情報の確認[1]

配布管理システムに接続する場合のシステム構成[1]

配布管理システムに接続する場合の設定例[1]

配布管理システムに通知するメッセージの重要度[1]

配布管理システムによる配布先システムの管理[1]

配布先システム[1]、[2]

配布先システムからのインベントリ情報の通知[1]

配布先システムで動作するソフトウェア[1]

配布先システムでの準備（リカバリ機能）[1]

配布先システムに必要なハードディスクの容量[1]

配布先システムのディレクトリ構成[1]

配布先システムのユーザにパッケージを選択させる配布[1]

配布先システムへ引き継げる共用資源の属性[1]

配布先の管理の概要[1]

配布先のグループ化[1]

配布指令の有無の確認[1]

配布指令の有無の監視[1]

配布・収集結果の報告（基本機能）[1]

パケットフィルタリング方式ファイアウォール[1]

パスワードを更新してからの経過日数を通知するユーザの設定[1]

バックアップの管理[1]

バックアップの削除[1]

バックアップの取得[1]

バックアップの表示[1]

バックアップの保存期間の指定[1]

バックアップ用のディレクトリの作成[1]

バックアップリスト[1]

バックアップリストを使ったバックアップの取得[1]

バックアップリストを使わないバックアップの取得[1]

パッケージ[1]

パッケージ組み込み前後にUAPを起動する配布[1]

パッケージ組み込み時の注意事項[1]

パッケージ情報および収集資源情報の文字コード変換[1]

パッケージの強制配布[1]

パッケージの組み込み[1]

パッケージの配布[1]

パッケージのバックアップ[1]

パッケージ配布[1]

パッケージ配布コマンドの動作状態の確認[1]

パッケージ配布時の注意事項[1]

パッケージ配布中の障害情報[1]

パッケージ配布中のメッセージの設定形式[1]

パッケージャ[1]、[2]

パッケージング[1]、[2]

パッケージング時に指定するファイルの作成[1]

パッケージング時の注意事項[1]

パッケージング中の障害情報[1]

パッケージング方法[1]

ひ

日立プログラムプロダクトの登録[1]

日立プログラムプロダクトを登録する場合に指定する項目[1]

ふ

ファイアウォール[1]

ファイアウォールを使用する場合のシステム構成[1]

ファイアウォールを使用する場合の設定[1]

ファイアウォールを使用する場合の設定例[1]

ファイルシステム障害情報格納ファイル[1]

ファイル収集時の注意事項[1]

ファイル収集前後にUAPを起動する収集[1]

ファイル収集中の障害情報[1]

ファイル収集中のメッセージの設定形式[1]

ファイル転送サーバ[1]、[2]

ファイル転送サーバ異常終了イベント[1]

ファイル転送の無応答監視時間[1]、[2]

ファイルの収集[1]

ファイルの収集指令の実行[1]

ファイルの収集の概要[1]

複数LAN接続[1]、[2]

複数LAN接続を使用したネットワーク構成[1]

不要なバックアップの削除[1]

プログラムプロダクトのセットアップ時の障害[1]

プロセスの監視時間間隔[1]

ほ

ポート番号一覧[1]

ポート番号の設定[1]

ホスト名の指定方法[1]

ホスト名の設定[1]

ま

マシンの言語種別について[1]

マネージャ[1]

マルチサーバ[1]、[2]

め

メッセージによるエラー情報の確認[1]

メッセージの一覧[1]

メッセージの形式[1]

メッセージの言語環境（動作環境設定用ファイル）[1]

メッセージの言語環境の設定[1]

メッセージの出力形式[1]

メッセージログファイルの上限数[1]、[2]

メモリ所要量[1]

メモリ所要量の見積もり[1]

ゆ

ユーザ組み込み後処理[1]、[2]

ユーザ組み込み処理[1]、[2]

ユーザ組み込み処理の作成・設定[1]

ユーザ組み込み前処理[1]、[2]

ユーザ固有の処理をするプログラムの障害[1]

ユーザ資源組み込み情報の削除[1]

ユーザ資源状態[1]

ユーザ資源状態の報告[1]

ユーザ資源状態ファイル[1]、[2]

ユーザ資源の状態の報告[1]

ユーザ資源パス記述ファイル[1]

ユーザ資源パス記述ファイルの作成[1]、[2]

ユーザ収集後処理[1]

ユーザ収集処理[1]、[2]、[3]

ユーザ収集処理の作成時の注意事項[1]

ユーザ収集処理の作成例[1]

ユーザ収集処理の設定手順[1]

ユーザ収集前処理[1]

ユーザ選択組み込み[1]、[2]

ユーザデータの登録[1]

ユーザデータを登録する場合に指定する項目[1]

ユーザプログラムの登録[1]

ユーザプログラムを登録する場合に指定する項目[1]

り

リカバリ機能[1]

リカバリ機能の概要[1]

リカバリ機能の障害[1]

リカバリ機能の制限[1]

リカバリステータス[1]

リモートインストール[1]

リモートコレクト[1]

れ

レスポンスファイルの作成[1]

ろ

ログファイル[1]、[2]