JP1 Version 11　JP1/IT Desktop Management 2 構築ガイド

3021-3-B53-40

前書き

対象製品

●P-2A42-78BL　JP1/IT Desktop Management 2 - Manager　11-51

製品構成一覧および内訳形名

・P-CC2A42-7ABL　JP1/IT Desktop Management 2 - Manager（適用OS：Windows Server 2016、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2）

・P-CC2A42-7BBL　JP1/IT Desktop Management 2 - Agent（適用OS：Windows Server 2016、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012、Windows 7、Windows Server 2008 R2）

・P-CC2A42-7CBL　JP1/IT Desktop Management 2 - Network Monitor（適用OS：Windows Server 2016、Windows 10、Windows 8.1 Enterprise、Windows 8.1 Pro、Windows 8 Enterprise、Windows 8 Pro、Windows Server 2012、Windows 7 Enterprise、Windows 7 Professional、Windows 7 Ultimate、Windows Server 2008 R2）

・P-CC2A42-7DBL　JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Console（適用OS：Windows Server 2016、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2）

●P-2A42-7KBL　JP1/IT Desktop Management 2 - Operations Director　11-51

製品構成一覧および内訳形名

・P-CC2A42-7ABL　JP1/IT Desktop Management 2 - Manager（適用OS：Windows Server 2016、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2）

・P-CC2A42-7BBL　JP1/IT Desktop Management 2 - Agent（適用OS：Windows Server 2016、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012、Windows 7、Windows Server 2008 R2）

・P-CC2A42-7CBL　JP1/IT Desktop Management 2 - Network Monitor（適用OS：Windows Server 2016、Windows 10、Windows 8.1 Enterprise、Windows 8.1 Pro、Windows 8 Enterprise、Windows 8 Pro、Windows Server 2012、Windows 7 Enterprise、Windows 7 Professional、Windows 7 Ultimate、Windows Server 2008 R2）

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI、HiRDB、Job Management Partner 1、JP1は、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Active Directoryは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

IBM、AIXは、世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

OracleとJavaは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

RSAおよびBSAFEは、米国EMC コーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

UNIXは、The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。

Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

This product includes software developed by Ben Laurie for use in the Apache-SSL HTTP server project.

Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).

Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/

This product includes software developed by Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com> for use in the mod_ssl project (http://www.modssl.org/).

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

This product includes software developed by Daisuke Okajima and Kohsuke Kawaguchi (http://relaxngcc.sf.net/).

This product includes software developed by the Java Apache Project for use in the Apache JServ servlet engine project (http://java.apache.org/).

This product includes software developed by Andy Clark.

本製品は、米国EMC コーポレーションのRSA BSAFE(R)ソフトウェアを搭載しています。

マイクロソフト製品のスクリーンショットの使用について

マイクロソフトの許可を得て使用しています。

発行

2018年3月　3021-3-B53-40

著作権

Copyright (C) 2016, 2018, Hitachi, Ltd.

Copyright (C) 2016, 2018, Hitachi Solutions, Ltd.

Copyright, patent, trademark, and other intellectual property rights related to the "TMEng.dll" file are owned exclusively by Trend Micro Incorporated.

奥付

マニュアル発行元

株式会社 日立製作所

〒100‒8280　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

変更内容

変更内容（3021-3-B53-40）　JP1/IT Desktop Management 2 11-51

追加・変更内容

変更個所

オフライン管理の機器にセキュリティポリシーを設定できるようにした。

3.4、8.1

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは、JP1/IT Desktop Management 2 - ManagerおよびJP1/IT Desktop Management 2 - Operations Directorの構築方法を説明したものです。以降、JP1/IT Desktop Management 2 - ManagerおよびJP1/IT Desktop Management 2 - Operations Directorを、JP1/IT Desktop Management 2と略します。

また、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerと比較して、JP1/IT Desktop Management 2 - Operations Directorでは一部の機能が制限されます。機能制限については、マニュアル「JP1/IT Desktop Management 2 導入・設計ガイド」の、JP1/IT Desktop Management 2 - Operations Directorでの機能制限の説明を参照してください。

最新の注意事項については、リリースノートを参照してください。

対象読者

このマニュアルは、次の方にお読みいただくことを前提に説明しています。

JP1/IT Desktop Management 2のシステムの構築をしている方

JP1/IT Desktop Management 2の構築方法、上書きインストール方法、アンインストール方法、または環境の移行方法について知りたい方

マニュアルの構成

このマニュアルは、次に示す章と付録から構成されています。

第1章　管理用サーバとエージェントの構築

管理用サーバとエージェントの構築方法について説明しています。

第2章　各システム構成の構築

システム構成ごとの構築方法について説明しています。

第3章　セットアップ内容の変更

管理用サーバでセットアップ時に設定した内容の変更について説明しています。

第4章　構築時の設定のカスタマイズ

構築時の設定で、カスタマイズできる項目について説明しています。

第5章　製品の上書きインストールおよびコンポーネントのアップデート

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerの上書きインストール、およびコンポーネント（エージェント、中継システムおよびネットワークモニタエージェント）のアップデートについて説明しています。

第6章　製品のアンインストール

JP1/IT Desktop Management 2の各種プログラムをアンインストールする方法について説明しています。

第7章　環境の移行

JP1/IT Desktop Management 2で環境を移行する方法について説明しています。

第8章　構築関連で使用するコマンド

システムの構築、設定変更、リプレースなどで使用する、JP1/IT Desktop Management 2のコマンドについて説明しています。

第9章　トラブルシューティング

JP1/IT Desktop Management 2の構築時にトラブルが発生した場合の対処方法について説明しています。

付録A　参考情報

JP1/IT Desktop Management 2を使用する上での参考情報について説明しています。

このマニュアルをお読みになる場合の参考情報は、マニュアル「JP1/IT Desktop Management 2 導入・設計ガイド」を参照してください。

1　管理用サーバとエージェントの構築

ここでは、管理用サーバとエージェントの構築方法について説明します。管理用サーバとエージェントを構築して、基盤となる構成システムを準備します。基盤となる構成システムには、最小構成システム、基本構成システム、および複数サーバ構成システムがあります。

基盤となる構成システムを構築したあとは、設定を変更したり、ほかのシステム構成要素を導入したりして、管理の目的に応じたシステム構成を構築してください。基盤となる構成システム以外のシステムを構築する場合は、先に「2.　各システム構成の構築」を参照してください。

1.1　基盤となる構成システムの構築

1.1.1　最小構成システムを構築する流れ

最小構成システムを構築するには、管理用サーバを構築したあとで、管理対象とするコンピュータにエージェントを導入します。

管理用サーバを構築します。

JP1/IT Desktop Management 2の製品ライセンスを登録します。

操作画面にログインしてユーザーアカウントの情報を設定します。

事前に組織内の機器を把握して、どのコンピュータにどの方法でエージェントを導入するかを計画します。

JP1/IT Desktop Management 2の管理対象とするコンピュータに、エージェントを導入します。

最小構成システムの構築が完了します。

関連リンク

1.2　管理用サーバの環境構築

1.3　製品ライセンスを登録する

1.4　操作画面にログインする

1.5　組織内の機器を把握する

1.6　エージェントを手動でインストールする

1.7　エージェントを自動でインストールする

1.1.2　基本構成システムを構築する流れ

基本構成システムを構築するには、まず管理用サーバの環境を構築し、そのあとで中継システムの構築を実施します。

管理用サーバの環境を構築します。

JP1/IT Desktop Management 2の製品ライセンスを登録します。

操作画面にログインしてユーザーアカウントの情報を設定します。

中継システム用のコンピュータに中継システムのプログラムをインストールし、セットアップします。

事前に組織内の機器を把握して、どのコンピュータにどの方法でエージェントを導入するかを計画します。

JP1/IT Desktop Management 2の管理対象とするコンピュータに、エージェントを導入します。

基本構成システムの構築が完了します。

ヒント

管理用サーバとは別のコンピュータに、リモートインストールマネージャだけをインストールすることもできます。

関連リンク

1.2　管理用サーバの環境構築

1.8　中継システムの環境構築

1.3　製品ライセンスを登録する

1.4　操作画面にログインする

1.6　エージェントを手動でインストールする

1.7　エージェントを自動でインストールする

1.9.1　リモートインストールマネージャだけをインストールする手順

1.1.3　複数サーバ構成システムを構築する流れ

複数サーバ構成システムを構築するには、まず統括管理用サーバを構築します。そのあとで、管理用中継サーバを構築します。

統括管理用サーバの環境を構築します。

管理用中継サーバの環境を構築します。

統括管理用サーバに、JP1/IT Desktop Management 2の製品ライセンスを登録します。

各管理用サーバでJP1/IT Desktop Management 2の製品ライセンスの保有数や残数を管理したい場合は、distributelicenseコマンドを実行して管理用中継サーバにライセンスの登録許可またはJP1/IT Desktop Management 2の製品ライセンスの分配をします。

ライセンスの登録を許可した管理用中継サーバには、製品ライセンスを登録します。

各管理用サーバの操作画面にログインしてユーザーアカウントの情報を設定します。

事前に組織内の機器を把握して、どのコンピュータにどの方法でエージェントを導入するかを計画します。

JP1/IT Desktop Management 2の管理対象とするコンピュータに、エージェントを導入します。

複数サーバ構成システムの構築が完了します。

関連リンク

1.2　管理用サーバの環境構築

1.3　製品ライセンスを登録する

1.4　操作画面にログインする

1.6　エージェントを手動でインストールする

1.7　エージェントを自動でインストールする

8.11　distributelicense（ライセンスの分配）

1.2　管理用サーバの環境構築

管理用サーバは、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをインストールおよびセットアップして構築します。

1.2.1　JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのインストールタイプ

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのインストールタイプには、次の2種類があります。インストール時に、目的に応じて選択してください。

簡単インストール

最小限の操作でインストールとセットアップを完了できます。インストールおよびセットアップには、デフォルトの値が設定されます。特別な設定をする必要がない場合は、この方法をお勧めします。

カスタムインストール

各種設定をしながらインストールを進めます。インストール終了後にセットアップを実行してデータベースを作成する必要があります。インストールおよびセットアップで任意の値を設定したい場合は、この方法をお勧めします。複数サーバ構成の場合は、カスタムインストールを選択してください。

1.2.2　JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをインストールする手順（単数サーバ構成の管理用サーバまたは複数サーバ構成の統括管理用サーバの場合）

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのインストールを実行するには、Administrator権限を持つユーザーでOSにログオンしている必要があります。

重要

ユーザーアカウント制御（UAC）がサポートされているWindowsのコンピュータにインストールする場合は、権限の昇格を求めるダイアログが表示されることがあります。このダイアログが表示されたときは、権限を昇格してください。

重要

インストール中にOSをシャットダウンしないでください。途中でOSをシャットダウンした場合、あとで再インストールしても正常に実行されないおそれがあります。

重要

コンピュータがWindows Server 2016またはWindows Server 2012の場合、フォルダの設定時に次のフォルダは指定しないでください。

システムドライブ:¥program files¥WindowsApps配下のフォルダ

仮想プロビジョニングによって作成した記憶域のフォルダ

重要

インストール前は、すべてのWindowsアプリケーションを終了させてください。誤ってJP1/IT Desktop Management 2 - Managerのプログラムを起動したままインストールを実行した場合は、インストールの実行結果に関係なくOSを再起動してください。OSを再起動しても、サービスが起動しない場合や、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのプログラムが動作しない場合は、次に示す手順でインストールを再実行してください。

すべてのWindowsアプリケーションを終了させてください。

サービス（JP1_ITDM2_Service）を停止してください。

上書きインストールを再実行してください。サービスが開始されます。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをインストールするには：

提供媒体をCD/DVDドライブにセットします。

表示される［日立総合インストーラ］ダイアログで、［JP1/IT Desktop Management 2 - Manager］を選択して、［インストール実行］ボタンをクリックします。

インストール開始のダイアログで［次へ］ボタンをクリックします。

［使用許諾契約］ダイアログで、内容を確認してから［使用許諾契約の条項に同意します］を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。

［インストールタイプ］ダイアログで、インストールタイプを選択して［次へ］ボタンをクリックします。

簡単インストールを選択した場合は、手順7.へ進んでください。

複数サーバ構成の統括管理用サーバをインストールする場合は、カスタムインストールを選択してください。

［ユーザー登録］ダイアログで、ユーザー名と会社名を入力して［次へ］ボタンをクリックします。

［インストール先のフォルダ］ダイアログで、インストール先のフォルダを指定して［次へ］ボタンをクリックします。

簡単インストールの場合は、ここでデータベースの作成先フォルダも指定してください。

［データベースの設定］ダイアログで、データベースを使用するためのユーザーIDとパスワードを指定して［次へ］ボタンをクリックします。

簡単インストールを選択した場合に必要な手順です。カスタムインストールを選択した場合は、セットアップ時にデータベースの設定をします。

ヒント

ユーザーIDは、8文字以内の半角英数字（先頭の文字は英字）で指定します。デフォルトは「itdm2m」です。パスワードは、任意の28文字以内の半角英数字（先頭の文字は英字）です。ここで設定したユーザーIDとパスワードは、JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Consoleを使用する場合に必要になります。忘れないようにしてください。

コンポーネントを選択するダイアログで、インストールするコンポーネントとしてManagerを選択し、そのインストール方法を指定して［次へ］ボタンをクリックします。

カスタムインストールを選択した場合に必要な手順です。

ヒント

Managerをインストールする場合、Remote Install Managerもインストールする必要があります。Remote Install Managerのプルダウンメニューで［この機能を使用できないようにします。］を選択していると、インストールできません。

インストール方法は、文字列の左にあるアイコンをクリックして、プルダウンメニューから選択します。

［インストールするManagerの種別］ダイアログで、［単数サーバ構成の管理用サーバ、または複数サーバ構成の統括管理用サーバ］を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

インストール内容を確認するダイアログで、インストール内容に問題がないことを確認し、［インストール］ボタンをクリックします。

インストールが実行されます。インストール内容に問題がある場合は、［戻る］ボタンをクリックして設定を修正してください。

インストールが完了したら、［完了］ボタンをクリックします。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのインストールが完了します。再起動を要求するメッセージが表示された場合は、コンピュータを再起動してください。

簡単インストールの場合は、インストール時にセットアップも自動で実行されるので、インストール完了後すぐにJP1/IT Desktop Management 2にログインして操作を開始できます。

カスタムインストールの場合は、データベースを作成するために、インストール完了後にセットアップを実行する必要があります。インストール完了時に、［セットアップ］をチェックした場合、インストールが完了するとセットアップが自動で起動します。

ヒント

インストールが完了すると、デスクトップに操作画面へログインするためのショートカットが作成されます。ただし、カスタムインストールの場合、ショートカットはセットアップが完了するまで使用できません。

1.2.3　JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをインストールする手順（管理用中継サーバの場合）

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのインストールを実行するには、Administrator権限を持つユーザーでOSにログオンしている必要があります。

重要

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentをインストールしているコンピュータには、管理用中継サーバをインストールできません。

重要

ユーザーアカウント制御（UAC）がサポートされているWindowsのコンピュータにインストールする場合は、権限の昇格を求めるダイアログが表示されることがあります。このダイアログが表示されたときは、権限を昇格してください。

重要

インストール中にOSをシャットダウンしないでください。途中でOSをシャットダウンした場合、あとで再インストールしても正常に実行されないおそれがあります。

重要

コンピュータがWindows Server 2016またはWindows Server 2012の場合、フォルダの設定時に次のフォルダは指定しないでください。

システムドライブ:¥program files¥WindowsApps配下のフォルダ

仮想プロビジョニングによって作成した記憶域のフォルダ

重要

インストール前は、すべてのWindowsアプリケーションを終了させてください。誤ってJP1/IT Desktop Management 2 - Managerのプログラムを起動したままインストールを実行した場合は、インストールの実行結果に関係なくOSを再起動してください。OSを再起動しても、サービスが起動しない場合や、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのプログラムが動作しない場合は、次に示す手順でインストールを再実行してください。

すべてのWindowsアプリケーションを終了させてください。

サービス（JP1_ITDM2_Service）を停止してください。

上書きインストールを再実行してください。サービスが開始されます。

管理用中継サーバ用のコンピュータにJP1/IT Desktop Management 2 - Managerをインストールするには：

提供媒体をCD/DVDドライブにセットします。

表示される［日立総合インストーラ］ダイアログで、［JP1/IT Desktop Management 2 - Manager］を選択して、［インストール実行］ボタンをクリックします。

インストール開始のダイアログで［次へ］ボタンをクリックします。

［使用許諾契約］ダイアログで、内容を確認してから［使用許諾契約の条項に同意します］を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。

［インストールタイプ］ダイアログで、［カスタムインストール］を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

［ユーザー登録］ダイアログで、ユーザー名と会社名を入力して［次へ］ボタンをクリックします。

［インストール先のフォルダ］ダイアログで、インストール先のフォルダを指定して［次へ］ボタンをクリックします。

コンポーネントを選択するダイアログで、インストールするコンポーネントとしてManagerを選択し、そのインストール方法を指定して［次へ］ボタンをクリックします。

ヒント

Managerをインストールする場合、Remote Install Managerもインストールする必要があります。Remote Install Managerのプルダウンメニューで［この機能を使用できないようにします。］を選択していると、インストールできません。

インストール方法は、文字列の左にあるアイコンをクリックして、プルダウンメニューから選択します。

［インストールするManagerの種別］ダイアログで、［管理用中継サーバ］を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

［エージェントのコンポーネント設定］ダイアログで、管理用中継サーバに含めるエージェントのコンポーネントを選択して［次へ］ボタンをクリックします。

インストール内容を確認するダイアログで、インストール内容に問題がないことを確認し、［インストール］ボタンをクリックします。

インストールが実行されます。インストール内容に問題がある場合は、［戻る］ボタンをクリックして設定を修正してください。

インストールが完了したら、［完了］ボタンをクリックします。

管理用中継サーバとしてのJP1/IT Desktop Management 2 - Managerのインストールが完了します。再起動を要求するメッセージが表示された場合は、コンピュータを再起動してください。

データベースを作成するために、インストール完了後にセットアップを実行する必要があります。インストール完了時に、［セットアップ］をチェックした場合、インストールが完了するとセットアップが自動で起動します。

ヒント

インストールが完了すると、デスクトップに操作画面へログインするためのショートカットが作成されます。ただし、セットアップが完了するまで使用できません。

1.2.4　単数サーバ構成の管理用サーバまたは複数サーバ構成の統括管理用サーバをセットアップする手順

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをカスタムインストールでインストールした場合、データベースの作成や各種環境設定のために、インストール直後にセットアップを実行する必要があります。

管理用サーバをセットアップするには：

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］を選択します。

セットアップ画面で、［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの選択］画面で、セットアップの種類を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

インストール後の初回セットアップ時には、この画面は表示されません。

［データベースの設定］画面で、データベースにアクセスするためのパスワードを変更するかどうかを選択して［次へ］ボタンをクリックします。

パスワードを変更する場合は、現在のパスワードと新しいパスワードを入力し、手順18.へ進んでください。

インストール後の初回セットアップ時には、この画面は表示されません。非クラスタ環境かクラスタ環境の現用系の2回目以降のセットアップ時に、手順3.の［セットアップの選択］画面で［設定変更］を選択した場合に、この画面が表示されます。

ヒント

ユーザーIDは、簡単インストール時または初回セットアップ時に設定したものが表示されます。パスワードは、任意の28文字以内の半角英数字（先頭の文字は英字）で指定します。ここで変更したパスワードは、JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Consoleを使用する場合に必要になります。忘れないようにしてください。

［クラスタ環境］画面で、クラスタシステムを運用するための設定をして、［次へ］ボタンをクリックします。

クラスタ環境を使用する場合に［待機系］を選択したときは、手順6.〜手順8.、および手順10.〜手順18.は不要です。

［サーバ構成の選択］画面で、サーバ構成を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

［データベースの設定］画面で、データベースにアクセスするためのユーザーIDとパスワードを設定して［次へ］ボタンをクリックします。

非クラスタ環境かクラスタ環境の現用系の2回目以降のセットアップ時には、この画面は表示されません。

ヒント

ユーザーIDは、8文字以内の半角英数字（先頭の文字は英字）で指定します。デフォルトは「itdm2m」です。パスワードは、任意の28文字以内の半角英数字（先頭の文字は英字）です。ここで設定したユーザーIDとパスワードは、JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Consoleを使用する場合に必要になります。忘れないようにしてください。

表示された画面で、データベースにアクセスするための管理用サーバのIPアドレスとデータベースへのアクセス時のキャッシュ容量を設定して［次へ］ボタンをクリックします。

ヒント

データベースへのアクセス時のキャッシュ容量には、目安として管理対象のコンピュータが10,000台までの場合は1ギガバイトを、10,000〜30,000台の場合は16ギガバイトを指定してください。

［フォルダの設定］画面で、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerが使用する各種フォルダを指定して［次へ］ボタンをクリックします。

［操作ログの設定］画面で、操作ログを取得するかどうかを設定して［次へ］ボタンをクリックします。

操作ログを取得しない場合は、手順13.へ進んでください。

表示された画面で、操作ログを保管するかどうかを設定して、［次へ］ボタンをクリックします。

表示された画面で、管理対象の機器の台数、操作ログのデータベース格納最大日数、および操作ログのデータベースフォルダを設定して、［次へ］ボタンをクリックします。

操作ログの検索性能を向上させたい場合、データベースのキャッシュを追加できます。必要に応じて、表示された画面で追加するキャッシュ容量を設定して、［次へ］ボタンをクリックします。

［保存用の変更履歴の出力設定］画面で、保存用の変更履歴を定期的に出力するかどうかを設定して［次へ］ボタンをクリックします。

［ポート番号の設定］画面で、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerが使用するポート番号を設定して［次へ］ボタンをクリックします。

［アドレス解決の設定］画面で、ホスト間で通信するときに通信相手のコンピュータを決定する情報の種類（ホスト名またはIPアドレス）を選択します。ホスト名を選択した場合は、アドレス解決の方法およびアドレス解決ができなかったときの処理を設定します。

ここで設定する通信相手のコンピュータを決定する情報の種類を運用キーと呼びます。

［ユーザー管理の設定］画面で、JP1/Baseを使用してユーザー管理するかどうかを選択します。選択した場合は、JP1/IT Desktop Management 2で使用するJP1ユーザーが関連付けられているJP1資源グループ名を指定します。

ヒント

JP1/Baseを使用してユーザー管理する場合は、セットアップ開始前にJP1ユーザー、JP1資源グループ、およびJP1権限レベルをJP1/Baseの認証サーバで設定しておく必要があります。JP1/Baseを使用してユーザー管理する構成システムを構築する流れについては、「2.7.1　JP1認証を使用した構成システムを構築する流れ」を、認証サーバでの設定手順についてはマニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

［その他の設定］画面で、操作画面に表示される通貨記号、およびITDM互換配布の機能を使用するときに流量制御するかどうかを設定して［次へ］ボタンをクリックします。

表示された画面で、アカウントをロックする連続入力失敗の回数、ユーザパスワードの有効日数、および操作画面での資産情報の操作を抑止するかどうかを設定して［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの確認］画面で、セットアップ内容に問題がないことを確認し、［次へ］ボタンをクリックします。

セットアップが実行されます。セットアップ内容に問題がある場合は、［戻る］ボタンをクリックして設定を修正してください。

［リモートインストールマネージャを使用した配布のセットアップ］画面で、リモートインストールマネージャを使用した配布に関する各種の情報を設定して［次へ］ボタンをクリックします。

デフォルトの設定を変更したい場合は、それぞれのタブを選択して、情報を入力してください。それぞれのタブで指定する内容、および指定できる値については、マニュアル「JP1/IT Desktop Management 2 導入・設計ガイド」の、セットアップ時のパラメーターの説明を参照してください。ここでは、各タブで設定する概要を示します。

通信関連

リモートインストールマネージャを使用した配布で使用するポート番号、エージェントおよび中継システムへのファイル転送のインターバルなどについて設定します。

サーバカスタマイズオプション

管理用サーバに同時に接続する下位システム数、ジョブを同時実行する下位システム数、下位システム数の起動監視、ファイル転送エラーの監視などについて設定します。

マルチキャスト配布

ジョブのマルチキャスト配布で使用するポート番号、マルチキャストアドレス、ジョブを配布するときのパケットのサイズなどについて設定します。

結果記録オプション

ジョブの実行結果を記録するかどうか、IDを指定したジョブのクライアントごとの実行結果を記録するかどうか、記録するジョブの実行状態などについて設定します。

システム構成関連

JP1/IT Desktop Management 2のシステム構成情報が変更になった場合にその変更を自動的に下位システムのシステム構成情報に反映させるかどうか、JP1/IT Desktop Management 2のシステム構成情報からホストを削除したときの履歴を保管するかどうかなどを設定します。複数サーバ構成の場合、［システム構成変更時の同期］が常に有効になります。

イベントサービス

実行したジョブの結果やJP1/IT Desktop Management 2に異常が発生したことをJP1イベントとしてJP1/IMに通知するかどうか、ジョブや指令の正常終了、エラー発生を通知するかどうかなどについて設定します。

障害関連

ログの世代管理数、ログエントリの出力行数、Windows NTのイベントビューアに出力するメッセージの種別などについて設定します。

監査ログ

出力する監査ログの粒度を設定します。

セットアップの完了を示す画面で、［OK］ボタンをクリックします。

［コンポーネントを登録する］が表示された場合は、セットアップに続いてコンポーネントを登録するかどうかを設定してから［OK］ボタンをクリックしてください。

コンポーネントとは、エージェントおよびネットワークモニタエージェントを指します。これらのプログラムを管理用サーバに登録しておくことで、エージェントを配信したり、ネットワークモニタエージェントを操作画面からインストールしたりできるようになります。

コンポーネントを登録する場合は、［コンポーネントの登録］ダイアログが表示されるので、コンポーネントの登録とアップデートについて設定します。

ヒント

インストールの続きでセットアップを起動した場合は、セットアップの完了を示す画面上でコンポーネントのアップデートについて設定できます。

コンポーネントのアップデートについては、「5.7　コンポーネントのアップデート方法」を参照してください。

セットアップが完了し、設定した内容で管理用サーバが動作するようになります。

ヒント

カスタムインストール後に初めてセットアップする場合、セットアップ時にデータベースが新規作成されます。

1.2.5　管理用中継サーバをセットアップする手順

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerを管理用中継サーバとしてインストールした場合、データベースの作成や各種環境設定のために、インストール直後にセットアップを実行する必要があります。

管理用中継サーバをセットアップするには：

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］を選択します。

セットアップ画面で、［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの選択］画面で、セットアップの種類を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

インストール後の初回セットアップ時には、この画面は表示されません。

［データベースの設定］画面で、データベースにアクセスするためのパスワードを変更するかどうかを選択して［次へ］ボタンをクリックします。

パスワードを変更する場合は、現在のパスワードと新しいパスワードを入力し、手順21.へ進んでください。

インストール後の初回セットアップ時には、この画面は表示されません。

ヒント

ユーザーIDは、初回セットアップ時に設定したものが表示されます。パスワードは、任意の28文字以内の半角英数字（先頭の文字は英字）で指定します。ここで変更したパスワードは、JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Consoleを使用する場合に必要になります。忘れないようにしてください。

［データベースの設定］画面で、データベースにアクセスするためのユーザーIDとパスワードを設定して［次へ］ボタンをクリックします。

2回目以降のセットアップ時には、この画面は表示されません。

ヒント

ユーザーIDは、8文字以内の半角英数字（先頭の文字は英字）で指定します。デフォルトは「itdm2m」です。パスワードは、任意の28文字以内の半角英数字（先頭の文字は英字）です。ここで設定したユーザーIDとパスワードは、JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Consoleを使用する場合に必要になります。忘れないようにしてください。

表示された画面で、データベースにアクセスするための管理用サーバのIPアドレスとデータベースへのアクセス時のキャッシュ容量を設定して［次へ］ボタンをクリックします。

ヒント

データベースへのアクセス時のキャッシュ容量には、目安として管理対象のコンピュータが10,000台までの場合は1ギガバイトを、10,000〜30,000台の場合は16ギガバイトを指定してください。

［フォルダの設定］画面で、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerが使用する各種フォルダを指定して［次へ］ボタンをクリックします。

［操作ログの設定］画面で、操作ログを取得するかどうかを設定して［次へ］ボタンをクリックします。

操作ログを取得しない場合は、手順12.へ進んでください。

表示された画面で、操作ログを保管するかどうかを設定して、［次へ］ボタンをクリックします。

表示された画面で、管理対象の機器の台数、操作ログのデータベース格納最大日数、および操作ログのデータベースフォルダを設定して、［次へ］ボタンをクリックします。

操作ログの検索性能を向上させたい場合、データベースのキャッシュを追加できます。必要に応じて、表示された画面で追加するキャッシュ容量を設定して、［次へ］ボタンをクリックします。

［保存用の変更履歴の出力設定］画面で、保存用の変更履歴を定期的に出力するかどうかを設定して［次へ］ボタンをクリックします。

［ポート番号の設定］画面で、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerが使用するポート番号を設定して［次へ］ボタンをクリックします。

各ポート番号は、自サーバ、上位の管理用サーバ、および下位の管理用中継サーバで同じポート番号を設定してください。

［アドレス解決の設定］画面で、ホスト間で通信するときに通信相手のコンピュータを決定する情報の種類（ホスト名またはIPアドレス）を選択します。ホスト名を選択した場合は、アドレス解決の方法およびアドレス解決ができなかったときの処理を設定します。

ここで設定する通信相手のコンピュータを決定する情報の種類を運用キーと呼びます。

［管理用中継サーバの設定］画面で、接続先の上位の管理用サーバを指定します。また、管理対象のコンピュータから収集した操作ログ情報とUSBデバイスの登録情報を、上位の管理用サーバに通知するかどうかを選択します。

［ホスト名またはIPアドレス］は、上位の管理用サーバの［アドレス解決の設定］画面で選択した運用キーで指定してください。

［管理用中継サーバの通信設定］画面で、上位サーバへの通知間隔、ポーリングの間隔、無通信の監視、および通信エラー時のリトライをするかどうかを設定して［次へ］ボタンをクリックします。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのインストール時の［エージェントのコンポーネント設定］ダイアログで［リモコンエージェント］を選択していない場合は、手順19.へ進んでください。

［管理用中継サーバのリモートコントロール設定］画面で、管理用中継サーバのリモートコントロールの開始時の処理、接続設定、および接続モードの設定をして［次へ］ボタンをクリックします。

リモートコントロールに関する詳細を設定したい場合は、表示された画面でそれぞれ設定をして［次へ］ボタンをクリックします。

リモートコントロールを許可するコントローラを制限したい場合は、［コントロール許可の設定］の［追加］ボタンをクリックし、許可するコントローラのホスト名またはIPアドレスを入力して追加してください。

コントローラとの接続時にユーザー認証をしたい場合は、［ユーザー設定］の［追加］ボタンをクリックし、許可ユーザーの追加をしてください。

［ユーザー管理の設定］画面で、JP1/Baseを使用してユーザー管理するかどうかを選択します。選択した場合は、JP1/IT Desktop Management 2で使用するJP1ユーザーが関連付けられているJP1資源グループ名を指定します。

ヒント

JP1/Baseを使用してユーザー管理する場合は、セットアップ開始前にJP1ユーザー、JP1資源グループ、およびJP1権限レベルをJP1/Baseの認証サーバで設定しておく必要があります。JP1/Baseを使用してユーザー管理する構成システムを構築する流れについては、「2.7.1　JP1認証を使用した構成システムを構築する流れ」を、認証サーバでの設定手順についてはマニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

［その他の設定］画面で、操作画面に表示される通貨記号、およびITDM互換配布の機能を使用するときに流量制御するかどうかを設定して［次へ］ボタンをクリックします。

表示された画面で、アカウントをロックする連続入力失敗の回数、ユーザパスワードの有効日数、および操作画面での資産情報の操作を抑止するかどうかを設定して［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの確認］画面で、セットアップ内容に問題がないことを確認し、［次へ］ボタンをクリックします。

セットアップが実行されます。セットアップ内容に問題がある場合は、［戻る］ボタンをクリックして設定を修正してください。

［リモートインストールマネージャを使用した配布のセットアップ］画面で、リモートインストールマネージャを使用した配布に関する各種の情報を設定して［次へ］ボタンをクリックします。

デフォルトの設定を変更したい場合は、それぞれのタブを選択して、情報を入力してください。それぞれのタブで指定する内容、および指定できる値については、マニュアル「JP1/IT Desktop Management 2 導入・設計ガイド」の、セットアップ時のパラメーターの説明を参照してください。ここでは、各タブで設定する概要を示します。

通信関連

リモートインストールマネージャを使用した配布で使用するポート番号、エージェントおよび中継システムへのファイル転送のインターバルなどについて設定します。

サーバカスタマイズオプション

管理用サーバに同時に接続する下位システム数、ジョブを同時実行する下位システム数、下位システム数の起動監視、ファイル転送エラーの監視などについて設定します。

マルチキャスト配布

ジョブのマルチキャスト配布で使用するポート番号、マルチキャストアドレス、ジョブを配布するときのパケットのサイズなどについて設定します。

結果記録オプション

ジョブの実行結果を記録するかどうか、IDを指定したジョブのクライアントごとの実行結果を記録するかどうか、記録するジョブの実行状態などについて設定します。

システム構成関連

JP1/IT Desktop Management 2のシステム構成情報からホストを削除したときの履歴を保管するかどうかなどを設定します。

イベントサービス

実行したジョブの結果やJP1/IT Desktop Management 2に異常が発生したことをJP1イベントとしてJP1/IMに通知するかどうか、ジョブや指令の正常終了、エラー発生を通知するかどうかなどについて設定します。

障害関連

ログの世代管理数、ログエントリの出力行数、Windows NTのイベントビューアに出力するメッセージの種別などについて設定します。

監査ログ

出力する監査ログの粒度を設定します。

セットアップの完了を示す画面で、［OK］ボタンをクリックします。

［コンポーネントを登録する］が表示された場合は、セットアップに続いてコンポーネントを登録するかどうかを設定してから［OK］ボタンをクリックしてください。

コンポーネントとは、エージェントおよびネットワークモニタエージェントを指します。これらのプログラムを管理用中継サーバに登録しておくことで、エージェントを配信したり、ネットワークモニタエージェントを操作画面からインストールしたりできるようになります。

コンポーネントを登録する場合は、［コンポーネントの登録］ダイアログが表示されるので、コンポーネントの登録とアップデートについて設定します。

ヒント

インストールの続きでセットアップを起動した場合は、セットアップの完了を示す画面上でコンポーネントのアップデートについて設定できます。

コンポーネントのアップデートについては、「5.7　コンポーネントのアップデート方法」を参照してください。

セットアップが完了し、設定した内容で管理用中継サーバが動作するようになります。

ヒント

初めてセットアップする場合、セットアップ時にデータベースが新規作成されます。

1.3　製品ライセンスを登録する

ここでは、製品ライセンスを登録する方法について説明します。

1.3.1　製品ライセンスを登録する手順

製品ライセンスをJP1/IT Desktop Management 2に登録することで、登録したライセンス数分だけ機器を管理できるようになります。

なお、複数サーバ構成では、統括管理用サーバおよびライセンスの登録を許可されている管理用中継サーバだけに、製品ライセンスを登録できます。

製品ライセンスを登録するには：

ログイン画面を表示します。

［ライセンス］ボタンをクリックします。

表示されたダイアログで［ライセンスを登録］ボタンをクリックします。

表示されたダイアログでライセンスキーファイルを選択して、［開く］ボタンをクリックします。

ライセンス登録が完了します。

ヒント

ライセンスキーファイルは、管理用サーバをリプレースする際にも必要となりますので、必ず保管しておいてください。リプレースの詳細については、マニュアル「JP1/IT Desktop Management 2 構築ガイド」の「管理用サーバをリプレースする」の説明を参照してください。

ヒント

初回登録時以外は、設定画面の［製品ライセンス］−［製品ライセンスの設定］画面でもライセンスを登録できます。［ライセンスを登録］ボタンをクリックしてください。表示されたダイアログでライセンスキーファイルを選択して、［開く］ボタンをクリックすると、ライセンス登録が完了します。

ヒント

初回登録時以外は、画面左上の［ヘルプ］−［製品ライセンス情報］から表示される［製品ライセンス情報］ダイアログでもライセンスを登録できます。［ライセンスを登録］ボタンをクリックしてください。表示されたダイアログでライセンスキーファイルを選択して、［開く］ボタンをクリックすると、ライセンス登録が完了します。

関連リンク

1.3.2　製品ライセンスを追加する手順

1.3.2　製品ライセンスを追加する手順

組織内の機器をJP1/IT Desktop Management 2で管理するためには、製品ライセンスが必要です。

製品ライセンスが不足した場合は、製品ライセンスを追加購入してください。購入した製品ライセンスを登録することで、ライセンスを追加できます。

1.3.3　管理用中継サーバに製品ライセンスの情報を設定する手順

製品ライセンスの情報を設定した管理用中継サーバでは、自サーバが共有元であるライセンスの共有範囲について、製品ライセンスを管理できるようになります。管理用中継サーバに製品ライセンスの情報を設定するには、統括管理用サーバでdistributelicenseコマンドを実行します。distributelicenseコマンドの詳細については、関連リンクを参照してください。

ヒント

distributelicenseコマンドでライセンスの登録を許可した管理用中継サーバには、コマンド実行後に製品ライセンスを登録する必要があります。

ヒント

すべての管理用中継サーバへの設定が完了したかどうかは、統括管理用サーバのイベント画面で確認できます。また、特定の管理用中継サーバへの設定が完了したかどうかは、各管理用中継サーバの操作画面のイベント画面で確認できます。設定に失敗した場合は、イベントの詳細情報を確認して、distributelicenseコマンドを再実行してください。

関連リンク

1.3.1　製品ライセンスを登録する手順

8.11　distributelicense（ライセンスの分配）

1.4　操作画面にログインする

ここでは、JP1/IT Desktop Management 2の操作画面にログインする方法について説明します。

1.4.1　ログインする手順

ログイン画面ではユーザーの認証をします。認証に成功するとJP1/IT Desktop Management 2にログインできます。

初めてログインする場合は、JP1/IT Desktop Management 2のライセンスを登録する必要があります。ライセンスを登録するには、［ライセンス］ボタンをクリックしてください。

ログインするには：

Webブラウザのアドレスバーに次のURLを入力します。

http://管理用サーバのIPアドレスまたはホスト名:管理者のコンピュータからの接続受付ポート番号※/jp1itdm/jp1itdm.jsp

注※　セットアップの［ポート番号の設定］画面で設定したポート番号です。簡単インストール時にはデフォルトの「31080」が設定されています。

ユーザーIDとパスワードを入力します。

［ログイン］ボタンをクリックします。

ユーザーアカウントの認証に成功するとホーム画面が表示されます。

ITDM2認証の場合、デフォルトのユーザーIDは「system」、パスワードは「manager」です。デフォルトのユーザーIDとパスワードでログインすると［パスワードの変更］ダイアログが表示されるので、パスワードを変更してください。なお、新しく追加したユーザーアカウントで初めてログインする場合も、［パスワードの変更］ダイアログが表示されます。

JP1認証でログインする場合は、あらかじめJP1/Baseの認証サーバに登録したJP1ユーザーでログインしてください。

ヒント

ITDM2認証の場合、パスワードの有効期限は、セットアップ時に［その他の設定］画面で、ユーザーパスワードの有効日数として指定した日数です。有効期限の7日前からログイン時にパスワードの変更が要求されるので、新しいパスワードに変更してください。パスワードの有効期限を過ぎると、ログイン時に［パスワードの変更］ダイアログが表示されます。

重要

ITDM2認証の場合、セットアップ時に［その他の設定］画面で、アカウントをロックする連続入力失敗の回数が指定されている場合に、指定された回数続けてログインに失敗するとユーザーアカウントがロックされます。ユーザーアカウントがロックされると、ロックが解除されるまでそのユーザーアカウントではログインできません。

関連リンク

1.4.4　ユーザーアカウントのロックを解除する手順

1.4.2　デフォルトパスワードを変更する手順

JP1/IT Desktop Management 2にビルトインアカウントで初めてログインするとき、または新規に作成したユーザーアカウントで初めてログインするときは、パスワードの変更が要求されます。また、ユーザーアカウント管理権限を持つ管理者によって、ユーザーアカウントのパスワードが変更された場合、次回ログイン時にパスワードの変更が要求されます。セキュリティ確保のため、デフォルトパスワードは必ず変更してください。パスワードを変更すると、次回のログイン時から変更後のパスワードを使う必要があります。

ヒント

パスワードの有効期限は、セットアップ時に［その他の設定］画面で、ユーザーパスワードの有効日数として指定した日数です。有効期限の7日前からログイン時にパスワードの変更が要求されるので、新しいパスワードに変更してください。パスワードの有効期限を過ぎると、ログイン時に［パスワードの変更］ダイアログが表示されます。

ヒント

脆弱なパスワードを設定すると、自分のユーザーアカウントが不正に使われるおそれがあります。例えば、次のような設定方針で強固なパスワードを利用することをお勧めします。

大文字、小文字、数字、記号の組み合わせである

連続した文字列（12345など）ではない

自分や親しい人の名前または誕生日、辞書に掲載されている単語ではない

ログイン中のユーザーアカウントのパスワードを変更したい場合は、［ログアウト］ボタンの左側にあるユーザーIDのリンクをクリックして表示されるダイアログからパスワードを変更できます。

ユーザーアカウント管理権限を持つ管理者の場合は、設定画面の［ユーザー管理］−［ユーザーアカウントの管理］画面から、各ユーザーアカウントのパスワードを変更できます。

1.4.3　ユーザーアカウントの情報を設定する手順

JP1/IT Desktop Management 2にログインしたあとは、ユーザーアカウントの情報を設定してください。

［ログアウト］ボタンの左側にあるユーザーIDのリンクをクリックすると、表示されるダイアログでユーザーアカウントの情報を編集できます。

ユーザーアカウントには、次の情報を設定します。

ユーザーアカウントを使用する利用者名

利用者のメールアドレス

ユーザーアカウントにメールアドレスを設定しておくと、そのメールアドレスに対してダイジェストレポートを送付したり、探索完了、イベントの発生を通知したりできます。操作画面を頻繁にチェックすることなく運用状況を把握できるようになるので、メールアドレスを設定しておくことをお勧めします。なお、これらの通知を受け取るには、メールアドレスの設定のほかに、ダイジェストレポートの送付先の設定、探索条件の設定、およびイベント通知の設定が必要です。

ヒント

ユーザーアカウントの情報は、設定画面の［ユーザー管理］−［ユーザーアカウントの管理］画面からも設定できます。［ユーザーアカウントの管理］画面では、ユーザーアカウントを新規に追加することもできます。

1.4.4　ユーザーアカウントのロックを解除する手順

アカウントをロックする連続入力失敗の回数が指定されている場合に、指定された回数続けてログインに失敗するとユーザーアカウントがロックされます。ロックされたユーザーアカウントを使用するためには、ロックを解除する必要があります。

ユーザーアカウントのロックを解除するには：

ユーザーアカウント管理権限を持つユーザーでログインします。

設定画面の［ユーザー管理］−［ユーザーアカウントの管理］画面を表示します。

ロックされたユーザーアカウントの［編集］ボタンをクリックします。

表示されたダイアログで、［アカウントロック状態］の［解除］を選択します。

ユーザーアカウントのロックが解除されます。

ヒント

ユーザーアカウント管理権限を持つ別のユーザーアカウントがない場合は、管理用サーバを再起動してください。ユーザーアカウントのロックが解除されます。

1.5　組織内の機器を把握する

エージェントを導入するコンピュータを決定するために、組織内の機器の現状を把握する必要があります。

管理台帳がメンテナンスできていない、管理台帳が手もとにないなど、機器の現状を把握できていない場合は、JP1/IT Desktop Management 2を利用して機器を探索してください。探索によって組織内の機器の情報を収集できます。組織内の機器を把握したら、エージェントの導入計画を立案します。なお、探索と同時にエージェントを自動配信することもできます。

管理台帳などで組織内の機器の現状を把握できている場合は、機器を探索する必要はありません。エージェントの導入計画を立案します。

関連リンク

1.5.2　エージェントの導入計画を立案する

1.5.1　ネットワークに接続されている機器を探索する手順

機器を探索する方法の一つです。ネットワークに接続されている機器を探索できます。

設定画面の［機器の探索］−［探索条件の設定］−［ネットワークの探索］画面で、探索するIPアドレスの範囲や探索時に使用する認証情報などを設定します。［探索を開始］ボタンをクリックすると、設定したスケジュールに従って探索が開始されます。

ネットワークに接続されている機器を探索するには：

設定画面の［機器の探索］−［探索条件の設定］−［ネットワークの探索］画面を表示します。

［探索範囲の設定内容］で、探索したいIPアドレスの範囲を設定します。

デフォルトで、「管理用サーバセグメント」という名称の探索範囲が設定されています。管理用サーバセグメントとは、管理用サーバが含まれるネットワークセグメントのことです。

重要

期間を指定して集中的に探索する場合は、探索範囲に含まれるIPアドレスの数が50,000件以下になるように設定してください。IPアドレスの数が50,000件よりも多いと、ネットワーク探索が停止することがあります。

重要

複数サーバ構成の場合、異なる管理用サーバに同じ探索範囲を設定しないでください。それぞれの管理用サーバが機器を発見したタイミングで、機器情報の管理元が意図しないで変更されるため、機器情報を正常に管理できなくなるおそれがあります。

［認証情報］で、探索時に使用する認証情報を設定します。

［探索範囲の設定内容］で、各探索範囲に使用する認証情報を設定します。

重要

探索範囲の機器に、ログオンを一定回数失敗し、アカウントをロックするような設定がされている場合は、探索範囲ごとに特定の認証情報を割り当ててください。［すべて］を選択すると、機器に対してすべての認証情報を試します。そのため、利用者が知らないうちにアカウントがロックされてしまうおそれがあります。

重要

［すべて］を選択すると、認証情報を1つずつ使用して機器にアクセスを試みます。そのため、通信回数が増えネットワークの負荷が高くなります。ネットワークの負荷を考慮した上で選択してください。

［探索スケジュール］で探索スケジュールを設定します。

［発見した機器への操作］で、発見した機器を自動的に管理対象にするか、エージェントを自動配信するかを設定します。

探索の完了を管理者にメールで通知したい場合は、［完了通知］で通知先を設定します。

画面右上の［探索を開始］ボタンをクリックします。

表示されるダイアログで探索の範囲を確認して、［OK］ボタンをクリックします。

［期間を指定して集中的に探索する］をチェックすると、指定した期間は探索が終了したらすぐに次の探索が開始され、絶え間なくネットワークが探索されるようになります。このため、運用の初期段階で、できるだけ多くの機器を発見したい場合にチェックすることをお勧めします。例えば、1回目の探索時に電源がOFFのため発見できなかった機器があっても、探索を繰り返すことで、2回目以降の探索で発見できる可能性が高くなります。

重要

［期間を指定して集中的に探索する］をチェックすると、探索が終了したらすぐに次の探索を繰り返します。そのため、設定した期間中はネットワークの負荷が高くなります。ネットワークの負荷を考慮した上で選択してください。

［機器の探索］−［探索履歴の確認］−［ネットワークの探索］画面に移動し、設定したスケジュールに従って探索が実行されます。

関連リンク

4.1.1　探索条件を設定する手順（ネットワークの探索）

1.7.3　機器の探索状況の確認

1.5.2　エージェントの導入計画を立案する

組織内の機器を把握したら、どのコンピュータにエージェントを導入するか、どのような方法でエージェントを導入するかを検討します。

エージェントを導入するコンピュータ

組織内で利用されているコンピュータのうち、JP1/IT Desktop Management 2によるセキュリティ管理やソフトウェア配布の対象としたいコンピュータにエージェントを導入します。

エージェントを導入したコンピュータは、自動的にJP1/IT Desktop Management 2の管理対象になります。コンピュータを管理対象にするとJP1/IT Desktop Management 2のライセンスが消費されるため、ライセンス数を考慮して、エージェントを導入するコンピュータを決定してください。

ヒント

管理用サーバをセキュリティ管理の対象にする場合、利用者のコンピュータと同様にエージェントをインストールします。

ヒント

JP1/IT Desktop Management 2では、ライセンス保有数はOSごと（Windows用、Linux用、UNIX用の3種類）に管理されますが、ライセンス使用数はOSの種類に関係なくまとめて管理されます。なお、Mac OSはWindows用のライセンスを共用できます（Windows用として購入したライセンスをMac OSのコンピュータに割り当てられます）。ただ、Mac OSのコンピュータに割り当てた分、Windowsのコンピュータに割り当てられるライセンスは減少します。

例えば、次のとおり合計520のライセンスを登録したとします。

Windows用エージェントのライセンス：500

Linux用エージェントのライセンス：10

UNIX用エージェントのライセンス：10

このとき、Windowsのコンピュータ510台を管理対象にすると、合計のライセンス保有数（520）は超過しませんが、Windows用エージェントのライセンス保有数（500）を超過してしまいます。このような場合は、次のどちらかの方法で対処する必要があります。

Windows用エージェントのライセンスを追加で10以上登録する

超過しているWindowsの機器（10台以上）を除外対象にする

OSごとのライセンス使用数が超過しているかどうかは、設定画面の［製品ライセンス］−［製品ライセンスの設定］に表示される［ライセンス保有数］と、機器画面の［機器一覧（機器種別）］に表示されるOSごとの管理対象機器の台数で確認してください。

エージェントの導入方法

エージェントの導入方法には、手動でインストールする方法と自動でインストールする方法があります。

どのインストール方法を選択するかは、インストールする際に重視するポイントによって異なります。各方法を確認して、ご使用の環境に合ったインストール方法を決定してください。

エージェントを手動でインストールする

まずインストールセットを作成します。その後、インストールセットを利用してコンピュータにエージェントをインストールします。手動でインストールするには、次の7種類の方法があります。

Webサーバでエージェントを公開する

ファイルサーバでエージェントを公開する

エージェントインストール用の媒体（CD-RやUSBメモリ）を配布する

メールの添付ファイルでエージェントを配布する

ログオンスクリプトを利用してエージェントをインストールする

ディスクコピーでエージェントをインストールする

エージェントを提供媒体からインストールする

エージェントを自動でインストールする

管理用サーバから各コンピュータに対して、エージェントを自動で配信します。自動でインストールするには、次の2種類の方法があります。

探索と同時にエージェントを自動配信する

エージェント未導入のコンピュータに個別配信する

関連リンク

1.6　エージェントを手動でインストールする

1.7　エージェントを自動でインストールする

1.6　エージェントを手動でインストールする

エージェントを手動でインストールするためには、まずエージェントのインストールセットを作成します。その後、インストールセットを利用してコンピュータにエージェントをインストールします。

インストールセットの作成方法については、「1.6.1　インストールセットを作成する手順」を参照してください。

インストールセットを利用したエージェントのインストール方法は複数あります。インストール方法は、インストールする際に重視するポイントによって異なります。各方法を確認して、ご使用の環境に合ったインストール方法を決定してください。

利用者にインストールの作業だけをさせる場合

インストールセットを利用者が起動するように環境を準備しておくことで、利用者にセットアップの作業をさせることなく、エージェントをインストールします。利用者にインストールの作業だけをさせる方法を次に示します。

1.6.3　Webサーバでエージェントを公開する

1.6.4　ファイルサーバでエージェントを公開する

1.6.5　エージェントインストール用の媒体（CD-RやUSBメモリ）を配布する

1.6.6　メールの添付ファイルでエージェントを配布する

利用者にインストールの作業自体をさせたくない場合

インストールセットをファイルサーバに格納します。その後、ドメインコントローラにログオンスクリプトを登録しておくことで、利用者がWindowsにログオンしたときに、自動的にエージェントがインストールされます。利用者にインストールの作業自体をさせない方法を次に示します。

1.6.7　ログオンスクリプトを利用してエージェントをインストールする

利用者にコンピュータを配布する前にインストールしたい場合

利用者にコンピュータを配布する前に、配布するコンピュータのモデルとなるコンピュータに、インストールセットを使ってエージェントをインストールします。次に、モデルとなるコンピュータのディスク全体を、専用のツールやソフトウェアを使用して配布前のコンピュータにディスクコピーします。利用者にコンピュータを配布する前にインストールする方法を次に示します。

1.6.8　ディスクコピーでエージェントをインストールする

これらのほかに、提供媒体を使用してエージェントを手動でインストールする方法もあります。この場合、セットアップの作業も必要です。

なお、Citrix XenApp、Microsoft RDSサーバにエージェントをインストールする場合は、インストールセットを使ってインストールする必要があります。

1.6.1　インストールセットを作成する手順

組織内のコンピュータにエージェントをインストールして管理する場合、インストールセットを作成します。インストールセットはWebポータルに公開して利用者にダウンロードしてもらったり、CD/DVDに記録して配布したりします。利用者はインストールセットを自分のコンピュータで実行することで、簡単にエージェントをインストールできます。

インストールセットを作成する手順を次に示します。

インストールセットを作成するには：

画面上部の［実行］メニュー−［機器の管理を始めましょう］を選択します。

表示されたダイアログで［次へ］ボタンをクリックします。

コンピュータに適用したいエージェント設定を選択して、［次へ］ボタンをクリックします。

エージェント設定とは、各エージェントの動作を設定したものです。エージェント設定は、設定画面の［エージェント］−［Windows エージェント設定とインストールセットの作成］画面で追加できます。

ウィザードに沿って次に示す項目の情報を入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。

インストールフォルダの設定

エージェントのインストール先を変更できます。

インストール先を変更したい場合は、［インストールフォルダ］にエージェントのインストール先を入力してください。

アカウントの設定

エージェントをインストールするために、Administrator権限を持つアカウント情報を設定するかどうかを選択できます。この設定は、OSがWindows XP、およびWindows Server 2003のコンピュータにエージェントをインストールする場合に限り有効になります。

エージェントをインストールするためには、対象コンピュータのAdministrator権限が必要です。

ここで、Administrator権限を持つアカウントを設定すると、Administrator権限を持たない利用者がエージェントをインストールするとき、設定したアカウントでインストールが実行されます。Administrator権限は、エージェントをインストールするときだけ使用されるため、権限を制限したい利用者のコンピュータにエージェントをインストールする場合に便利です。

インストールするコンポーネントの設定

インストールするコンポーネントの種別（エージェントとしてインストールするか、中継システムとしてインストールするかの選択）とサブコンポーネントのリモコンエージェントをインストールするかどうかを指定します。

登録先のIDの設定

エージェントを登録するID（配布管理システムからのジョブを受け取るためのグループ）を指定します。

展開するファイルの設定

エージェントのインストールと同時に展開するファイルと展開先のフォルダを指定します。

自動実行するファイルの設定

エージェントのインストール後に自動実行するファイル、自動実行に必要なファイル、および引数を指定します。

ヒント

秘文などの連携製品を自動実行でエージェントにインストールする場合は、前準備として、管理者のコンピュータのC:¥DATA下などに秘文（秘文DCまたは秘文DE）などの連携製品のインストール媒体を作成して、フォルダごとまたはフォルダ配下の全ファイルをZIP化しておきます。そのZIPファイルを自動実行するファイルとして設定することで、エージェントのインストール後に自動実行で秘文などの連携製品をエージェントにインストールできます。秘文のインストール媒体の作成方法の詳細については、マニュアル「JP1 Version 11 JP1/秘文 セットアップガイド（管理者用）」を参照してください。

上書きインストールの設定

エージェントがすでにインストールされている場合、上書きインストールするかどうかを設定します。

設定内容を確認して、［作成］ボタンをクリックします。

インストールセットをダウンロードするダイアログが表示されます。

インストールセットをダウンロードするダイアログで［保存］ボタンをクリックします。

デフォルトで表示されるファイル名は「ITDM2Agt.exe」です。

インストールセットが作成され、ダウンロードが開始されます。

ヒント

設定画面の［エージェント］−［Windows エージェント設定とインストールセットの作成］画面でも、インストールセットを作成できます。コンピュータに適用したいエージェント設定の［インストールセットを作成］ボタンをクリックしてください。表示されるダイアログで情報を入力して［作成］ボタンをクリックすると、インストールセットが作成され、ダウンロードが開始されます。

ヒント

接続先設定ファイル（itdmhost.conf）または上位接続先情報ファイル（dmhost.txt）を作成して、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのデータフォルダに格納しておくと、インストールセットの作成時にインストールセットに取り込まれます。接続先設定ファイル（itdmhost.conf）については、マニュアル「JP1/IT Desktop Management 2 構築ガイド」のエージェントの接続先を自動設定する手順の説明を参照してください。上位接続先情報ファイルの詳細については、マニュアル「JP1/IT Desktop Management 2 配布機能 運用ガイド」の、エージェントの接続先の自動変更についての説明を参照してください。

重要

OSがUNIX、Macのコンピュータにはインストールセットを使ってエージェントをインストールできません。

関連リンク

4.1.3　エージェント設定を追加する手順

1.6.2　エージェントをコンピュータに導入する方法

1.6.2　エージェントをコンピュータに導入する方法

インストールセットを作成したら、インストールセットを利用してエージェントをコンピュータに導入します。

インストールセットを利用してエージェントを導入できるのは、インストールセットを作成した管理用サーバの直下のコンピュータだけです。

インストールセットの利用例を次に示します。

Webサーバでエージェントを公開する

Webサーバにインストールセットを格納して、組織内のサイトからダウンロードできるようにします。コンピュータの利用者は、組織内のサイトからインストールセットをダウンロードしてエージェントをインストールします。

ファイルサーバでエージェントを公開する

ファイルサーバにインストールセットを格納して、ファイルサーバにアクセスしてダウンロードできるようにします。コンピュータの利用者は、ファイルサーバからインストールセットをダウンロードしてエージェントをインストールします。

エージェントインストール用の媒体を配布する

インストールセットを格納した媒体（CD-RやUSBメモリ）を作成して、この媒体をコンピュータの利用者に配布します。コンピュータの利用者は、受け取った媒体からエージェントをインストールします。

メールの添付ファイルでエージェントを配布する

インストールセットをメールに添付して、コンピュータの利用者に送信します。メールを受け取ったコンピュータの利用者は、添付されたファイルを実行してエージェントをインストールします。

ログオンスクリプトを利用してエージェントをインストールする

インストールセットを作成して、ドメインコントローラにインストールセットを実行するログオンスクリプト用のバッチファイルを格納します。コンピュータの利用者がOSにログオンしたときに、自動的にエージェントがインストールされます。

ディスクコピーでエージェントをインストールする

モデルとなるコンピュータにエージェントをインストールします。このコンピュータのディスク全体をバックアップします。エージェントを導入するコンピュータにバックアップデータをリストアすることでエージェントがインストールされます。

関連リンク

1.6.3　Webサーバでエージェントを公開する

1.6.4　ファイルサーバでエージェントを公開する

1.6.5　エージェントインストール用の媒体（CD-RやUSBメモリ）を配布する

1.6.6　メールの添付ファイルでエージェントを配布する

1.6.7　ログオンスクリプトを利用してエージェントをインストールする

1.6.8　ディスクコピーでエージェントをインストールする

1.6.3　Webサーバでエージェントを公開する

管理者は、作成したインストールセットを組織内のWebサーバに格納したあと、組織内のサイトからダウンロードできるようにして、利用者に公開します。

利用者はそのページにアクセスしてエージェントをインストールします。

ヒント

Webサーバに格納したファイルを直接ダウンロードできるURLを公開する方法もあります。

メリット

利用者にサイトのURLを一斉展開することで、多くのコンピュータに素早くエージェントをインストールできます。また、Webシステムを利用するので、アクセス制御しなくてもサーバ側にセキュリティ上の問題が発生しません。

デメリット

組織内にWebサーバを構築できる環境、およびWebサーバにアクセスできる環境が必要です。

Webサーバからエージェントをインストールするイメージを、次の図に示します。

関連リンク

1.6.1　インストールセットを作成する手順

1.7.1　エージェントのインストール状況を確認する流れ

1.6.4　ファイルサーバでエージェントを公開する

管理者は、ファイル共有できるファイルサーバにインストールセットを格納します。利用者は、ファイルサーバにアクセスしてエージェントをインストールします。

メリット

利用者にインストールセットの格納先を一斉展開することで、多くのコンピュータに素早くエージェントをインストールできます。

デメリット

ファイル共有できる環境が必要です。また、ファイル共有の参照先を公開するため、公開の範囲や権限などサーバ側で確実にアクセス制御をしておく必要があります。

ファイル共有でエージェントをインストールするイメージを、次の図に示します。

関連リンク

1.6.1　インストールセットを作成する手順

1.7.1　エージェントのインストール状況を確認する流れ

1.6.5　エージェントインストール用の媒体（CD-RやUSBメモリ）を配布する

管理者は、インストールセットのデータを媒体（CD-RやUSBメモリ）に書き込みます。そして、その媒体を利用者に配布します。利用者は、配布された媒体を使用してエージェントをインストールします。

メリット

Webページにセキュリティ管理用のページを作成したり、共有フォルダの環境を作成したりする必要がありません。この方法は、エージェントをインストールするコンピュータの台数が少ない場合に有効です。また、ネットワークの通信速度が遅い場合に、ネットワークに負荷をかけないでエージェントをインストールできます。利用者のコンピュータを構築するユーザー専用に、エージェントのプログラムを保持できることにもなります。

デメリット

必要な枚数分だけデータを媒体に書き込んで利用者に配布する必要があるため、展開に時間が掛かります。

CD-Rの場合を例に、媒体を配布してエージェントをインストールするイメージを、次の図に示します。

ヒント

Autorun.infを作成してインストールセットと一緒にCD-Rに格納しておくと、媒体をコンピュータに接続した際に、自動でインストールが開始されます。インストールセットのファイル名が「ITDM2Agt.exe」の場合のAutorun.infの作成例は次のとおりです。

[Autorun]

open=ITDM2Agt.exe

関連リンク

1.6.1　インストールセットを作成する手順

1.7.1　エージェントのインストール状況を確認する流れ

1.6.6　メールの添付ファイルでエージェントを配布する

管理者は、インストールセットをメールに添付して利用者に送信します。利用者は、添付ファイルをダブルクリックしてエージェントをインストールします。

メリット

利用者にメールを一斉送信することで、多くのコンピュータに素早くエージェントをインストールできます。

デメリット

インストールセットの容量は、最小約80メガバイトで、設定に応じて増減します。そのため、インストールセットを添付して一斉に多数の宛先にメールを送信すると、メールサーバに負担が掛かったり、添付ファイルの容量に制限があるとメールを送信できなかったりします。

メールの添付ファイルでエージェントをインストールするイメージを、次の図に示します。

関連リンク

1.6.1　インストールセットを作成する手順

1.7.1　エージェントのインストール状況を確認する流れ

1.6.7　ログオンスクリプトを利用してエージェントをインストールする

管理者は、インストールセットをファイルサーバに格納します。そのあと、インストールセットを実行するログオンスクリプト用のバッチファイルを作成し、Active Directoryサーバに格納しておきます。利用者がWindowsにログオンしたときに、自動的にエージェントがインストールされます。なお、すでにエージェントがインストールされている場合はインストールされません。

ログオンスクリプト用のバッチファイルの作成例を次に示します。

if %PROCESSOR_ARCHITECTURE%==AMD64 (

if not exist "%ProgramFiles(x86)%¥Hitachi¥jp1itdma¥bin¥jdnglogon.exe" (

start /w ¥¥サーバ名¥共有フォルダ名¥ITDM2Agt.exe

)

) else (

if not exist "%ProgramFiles%¥Hitachi¥jp1itdma¥bin¥jdnglogon.exe" (

start /w ¥¥サーバ名¥共有フォルダ名¥ITDM2Agt.exe

)

)

メリット

ログオンスクリプトを利用することで、利用者に作業してもらうことなくエージェントを自動的にインストールできます。そのため、利用者の操作ミスによるトラブルを避けられます。

デメリット

ファイルサーバおよびファイルサーバにアクセスできる環境が必要です。また、利用者のコンピュータはドメインで管理されていて、ログオンスクリプトを実行できる環境が必要です。

ログオンスクリプトを利用してエージェントを自動インストールするイメージを、次の図に示します。

関連リンク

1.6.1　インストールセットを作成する手順

1.7.1　エージェントのインストール状況を確認する流れ

1.6.8　ディスクコピーでエージェントをインストールする

利用者にコンピュータを配布する前に、配布するコンピュータのモデルとなるコンピュータに、インストールセットを使ってエージェントをインストールします。また、インストールが完了したら、モデルとなるコンピュータでresetnid.vbsコマンドを実行し、機器を識別するためのID（ホスト識別子）をリセットしておきます。次に、モデルとなるコンピュータのディスク全体を、専用のツールやソフトウェアを使用して配布前のコンピュータにディスクコピーします。そのあと、利用者にコンピュータを配布します。

重要

ディスクコピーを開始する前に、必ずモデルとなるコンピュータ（ディスクコピー元のコンピュータ）でresetnid.vbsコマンドを実行してください。このコマンドを実行しない場合、ディスクコピー先のコンピュータが、ディスクコピー元のコンピュータと同一の機器として識別されてしまいます。

メリット

配布する時点でエージェントのインストールおよびセットアップがすでに完了しているため、利用者がエージェントをインストールする必要がありません。そのため、利用者の操作ミスによるトラブルを避けられます。

デメリット

配布前のコンピュータだけが対象です。すでに配布されているコンピュータには、この方法でエージェントをインストールできません。

ディスクコピーでエージェントをインストールするイメージを、次の図に示します。

関連リンク

1.6.1　インストールセットを作成する手順

1.7.1　エージェントのインストール状況を確認する流れ

8.10　resetnid.vbs（ホスト識別子のリセット）

1.6.9　エージェントを提供媒体からインストールする手順

エージェントのインストールを実行するには、Administrator権限を持つユーザーでOSにログオンしている必要があります。

重要

ユーザーアカウント制御（UAC）がサポートされているWindowsのコンピュータにインストールする場合は、権限の昇格を求めるダイアログが表示されることがあります。このダイアログが表示されたときは、権限を昇格してください。

重要

インストール中にOSをシャットダウンしないでください。途中でOSをシャットダウンした場合、あとで再インストールしても正常に実行されないおそれがあります。

重要

コンピュータがWindows Server 2016、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8およびWindows Server 2012の場合、フォルダの設定時に次のフォルダは指定しないでください。

システムドライブ:¥program files¥WindowsApps配下のフォルダ

仮想プロビジョニングによって作成した記憶域のフォルダ

重要

エージェント環境を作成する場合、ユーザ環境変数およびシステム環境変数のTEMPおよびTMPで定義するディレクトリが存在することを確認してください。

エージェントをインストールするには：

提供媒体をCD/DVDドライブにセットします。

表示される［日立総合インストーラ］ダイアログで、［JP1/IT Desktop Management 2 - Agent］を選択して、［インストール実行］ボタンをクリックします。

インストール開始のダイアログで［次へ］ボタンをクリックします。

［インストールタイプ］ダイアログで、インストールタイプを選択して［次へ］ボタンをクリックします。

インストール先フォルダを指定したい場合はカスタムインストールを選択してください。簡単インストールの場合、インストール先フォルダにはデフォルト値が設定されます。

簡単インストールを選択した場合は、手順9.へ進んでください。

ヒント

エージェントのインストール先フォルダのデフォルト値は、「C:¥Program Files¥HITACHI¥jp1itdma」です。ただし、OSが64ビット版のWindowsの場合は、環境変数%ProgramFiles(x86)%で定義されたフォルダ配下（OSがCドライブにインストールされているときは、「C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥jp1itdma¥」）になります。

重要

OSが64ビット版のWindowsの場合、環境変数%windir%¥system32以下のフォルダにインストールしないでください。

重要

インストール先フォルダには、SYSTEMおよびAdministratorsグループのフルコントロール権限が必要です。また、適用先として「このフォルダ、サブフォルダおよびファイル」が設定されている必要があります。

［インストール先のフォルダ］ダイアログで、インストール先のフォルダを指定して［次へ］ボタンをクリックします。

［インストールするコンポーネントの種別］ダイアログで、［エージェント］を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

［インストールするコンポーネント］ダイアログで、インストールするほかのコンポーネント、サブコンポーネント、およびそのインストール方法を指定して［次へ］ボタンをクリックします。

ヒント

リモコンエージェントは、エージェントのサブコンポーネントとしてインストールされます。

インストール方法は、文字列の左にあるアイコンをクリックして、プルダウンメニューから選択します。

インストールの開始準備の完了を示すダイアログで、［インストール］ボタンをクリックします。

インストールが実行されます。

インストールが完了したら、［完了］ボタンをクリックします。

エージェントのインストールが完了し、セットアップのダイアログが表示されます。再起動を要求するメッセージが表示された場合は、コンピュータを再起動してください。

ヒント

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentをインストールすると、同時にリモコンエージェントもインストールされます。リモコンエージェントとは、リモートコントロール時に、接続される側のコンピュータに必要なプログラムです。

1.6.10　エージェントをセットアップする手順

提供媒体からエージェントをインストールした場合、管理用サーバと接続するためにセットアップを実行する必要があります。

なお、エージェントのセットアップを実行するには、Administrator権限を持つユーザーでOSにログオンしている必要があります。

管理用中継サーバ用のエージェントのセットアップは、管理用中継サーバのセットアップに含まれます。管理用中継サーバをセットアップする手順については、「1.2.5　管理用中継サーバをセットアップする手順」を参照してください。

ヒント

インストールセットの配布や管理用サーバからの配信でエージェントを導入した場合は、自動で接続先が設定されるため、接続先を設定するためのセットアップは不要です。

なお、接続先設定ファイル（itdmhost.conf）または上位接続先情報ファイル（dmhost.txt）を使用して接続先を設定することもできます。接続先設定ファイル（itdmhost.conf）または上位接続先情報ファイル（dmhost.txt）を JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのデータフォルダに格納しておくと、インストールセットの作成時にインストールセットに取り込まれて、各エージェントに配布されます。ただし、エージェントに接続先設定ファイルまたは上位接続先情報ファイルが存在する場合は、エージェント設定の［基本設定］で指定する接続先よりも接続先設定ファイル、上位接続先情報ファイルに指定した接続先の方が優先されます。接続先設定ファイルと上位接続先情報ファイルの両方がエージェントに存在する場合は、上位接続先情報ファイルは無視されます。接続先設定ファイル（itdmhost.conf）については、「1.6.11　エージェントの接続先を自動設定する手順」を参照してください。上位接続先情報ファイルの詳細については、マニュアル「JP1/IT Desktop Management 2 配布機能 運用ガイド」の、エージェントの接続先の自動変更についての説明を参照してください。

エージェントをセットアップするには：

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Agent］−［管理者ツール］−［セットアップ］を選択します。

エージェントにパスワード保護が設定されている場合、パスワードの入力画面が表示されます。該当するエージェント設定に設定したパスワードを入力してください。パスワードのデフォルトは「manager」です。

［セットアップ（エージェント）］ダイアログの［接続先設定］タブで、接続先の管理用サーバのホスト名またはIPアドレスと、ポート番号を指定して［OK］ボタンをクリックします。

使用するネットワークアダプタが複数存在する（複数LAN接続）環境で、JP1/IT Desktop Management 2で使う通信回線に優先順位を付けたい場合、［セットアップ（エージェント）］ダイアログの［通信設定］タブで、［ネットワークアダプタの設定］ボタンクリックし、表示されるダイアログで優先順位と自動更新に関する情報を指定して［OK］ボタンをクリックします。

表示される確認ダイアログで［はい］ボタンをクリックします。

セットアップが完了し、設定した内容でエージェントが動作するようになります。

ヒント

エージェントが管理用サーバと接続できている場合、操作画面からエージェントのセットアップを実行できます。操作画面からエージェントをセットアップするには、エージェント設定を利用します。

1.6.11　エージェントの接続先を自動設定する手順

接続先を決定するための情報をエージェントに配布しておくと、管理対象のコンピュータのIP アドレスから適切な接続先の上位システムを判断して、自動的に設定できます。コンピュータのIP アドレスが変更されると接続先も自動的に変更されるため、コンピュータが移動した場合に便利です。また、管理する機器に割り当てるIPアドレスの範囲ごとに複数の管理用サーバを用意して、1台の管理用サーバで管理する機器の台数が上限を超えないように分散して管理することもできます。ここでは、エージェントの接続先を自動設定する手順について説明します。

メモ

この機能を使用する場合、マルチポーリングの設定（エージェント設定の［通信設定］−［複数の上位システムへのポーリングの設定］）はしないでください。

メモ

パッケージセットアップマネージャの起動中にエージェントの接続先変更が動作した場合、パッケージセットアップマネージャの画面の更新を促すダイアログが表示され、新しい接続先に切り替わります。

メモ

この機能は、Citrix XenApp、Microsoft RDSサーバでは、サポートしていません。

(1)　接続する上位システムを自動的に設定・変更する

接続先の上位システムを自動的に設定・変更するには、あらかじめ接続先設定ファイル（itdmhost.conf）を作成し、管理対象のコンピュータに配布します。配布後の特定のタイミングで、接続先が自動的に再設定されます。

接続先設定ファイルを作成する

接続先設定ファイルは、接続する上位システムを決定するためのファイルです。このファイルは、管理対象のコンピュータのIPアドレスの範囲と対応する接続先の上位システムの組み合わせを定義しています。例えば、IPアドレスが「172.16.22.1〜172.16.22.255」のコンピュータの接続先は東京支部の管理用サーバ、IPアドレスが「172.17.22.1〜172.17.22.255」のコンピュータの接続先は名古屋支部の管理用サーバというように定義します。接続先設定ファイルの作成方法の詳細については、「(2)　接続先設定ファイル（itdmhost.conf）の作成」を参照してください。

作成した接続先設定ファイルをJP1/IT Desktop Management 2 - Managerのデータフォルダに格納しておくと、インストールセットの作成時にインストールセットに取り込まれます。

接続先設定ファイルを管理対象のコンピュータに配布する

接続先設定ファイルが取り込まれたインストールセットを使用してJP1/IT Desktop Management 2 - Agentをインストールすると、管理対象のコンピュータの次のフォルダに接続先設定ファイルが格納されます。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentのインストール先フォルダ¥MASTER¥DB

パッケージとして接続先設定ファイルを登録し、そのパッケージを配布するジョブを作成すれば、対象のコンピュータに配布することもできます。その場合の配布先は上記になるように設定してください。

管理対象になる前のコンピュータの場合は、手動で格納してもかまいません。

接続先が決定されるタイミング

接続先設定ファイルを管理対象のコンピュータに格納したあと、ポーリング（エージェントからのジョブの問い合わせ）が実行されるのを待つか、または管理対象のコンピュータのOSを再起動してください。接続先設定ファイルの内容に従って、エージェントが接続する上位システムが設定されます。

エージェントの接続先が決定されるポーリングは次の3種類です。

システム起動を基準としたポーリング

エージェント設定の［基本設定］で、［システム起動を基準としたポーリングをする］のチェックボックスをオンにしている場合

定期ポーリング（デフォルトは30分ごと）

時刻指定によるポーリング

エージェント設定の［基本設定］で、［時刻を指定してポーリングする］のチェックボックスをオンにしている場合

一度設定したあとでも、次の操作をしたあとにポーリングが実行されるのを待つか、またはOSを再起動すると接続先が再設定されます。

管理対象のコンピュータのIPアドレス変更

接続先設定ファイルの編集または上書き

接続先情報を変更した接続先設定ファイルをエージェントに再配布するか、各エージェントのインストール先フォルダ¥MASTER¥DBに格納されている接続先設定ファイルを直接編集して上書きし、コンピュータを再起動すると接続先が変更されます。

管理対象のコンピュータを移動してIPアドレスを変更した場合、ポーリングが実行されるのを待つか、またはOSを再起動するだけで適切な上位システムに接続先が変更されます。エンドユーザは接続先の変更を意識する必要がありません。

接続先設定ファイルによってエージェントの接続先の自動設定・変更が起きると、ログがエージェントごとにインストール先フォルダ¥LOG¥USER.LOGファイルに取得されます。接続先の自動変更に関するログについては、「JP1/IT Desktop Management 2 配布機能 運用ガイド」の接続先の自動変更関連のログの説明を参照してください。

ヒント

エージェントに複数のIPアドレスが設定されている場合、OSが決めた優先度が一番高いIPアドレスを取得して、接続する上位システムを決定します。その上位システムへの接続に成功した場合に、エージェントの接続先として設定されます。

接続先の自動変更と他機能との関係

接続先設定ファイルを使用した接続先の自動変更は、JP1/IT Desktop Management 2の他機能と併用できない場合があります。次の点に注意してください。

管理対象のコンピュータの起動時にJP1/IT Desktop Management 2 - Agentのインストール先フォルダ¥MASTER¥DB¥下に接続先設定ファイルが存在する場合は、エージェント設定で設定した管理用サーバや配布用の上位システムではなく、接続先設定ファイルに指定された接続先情報に基づいて上位システム（管理用サーバや中継システム）に接続されます。

管理対象のコンピュータのJP1/IT Desktop Management 2 - Agentのインストール先フォルダ¥MASTER¥DB¥下に接続先設定ファイル（itdmhost.conf）と上位接続先情報ファイル（dmhost.txt）の両方が存在する場合は、上位接続先情報ファイル（dmhost.txt）は無視されます。

接続先設定ファイルによる接続先の設定を無効にするには、次のどれかの対処をしてください。どの場合でも、エージェントに上位接続先情報ファイルが存在しなければエージェント設定で指定した接続先に接続されるようになり、上位接続先情報ファイルが存在する場合は上位接続先情報ファイルに指定された接続先に接続されるようになります。

中身が空の接続先設定ファイルをエージェントに配布する

各エージェントのインストール先フォルダ¥MASTER¥DB¥下の接続先設定ファイルを削除する

各エージェントのインストール先フォルダ¥MASTER¥DB¥下の接続先設定ファイルの名前をitdmhost.conf以外に変更する

上位接続先情報ファイルによる接続先の設定も無効にする場合は、上記の接続先設定ファイルを上位接続先情報ファイルに読み替えてどれかの対処をしてください。

(2)　接続先設定ファイル（itdmhost.conf）の作成

接続先設定ファイルは、itdmhost.confという名称のテキストファイルです。作成方法を次に説明します。

接続先設定ファイルの形式

接続先設定ファイルには、管理対象のコンピュータのIPアドレスの範囲と対応する接続先の組み合わせを、1行につき1件定義します。各項目間は「,」（コンマ）で区切ってください。行の先頭に「;」（セミコロン）を付けると、その行はコメントと見なされます。なお、最終行の改行はしないでください。

接続先設定ファイルの形式を次に示します。

[ITDM]
最小のIPアドレス,最大のIPアドレス,接続先
最小のIPアドレス,最大のIPアドレス,接続先
　　：
[DM]
最小のIPアドレス,最大のIPアドレス,接続先,接続種別［,マルチキャスト
配布用アドレス］
最小のIPアドレス,最大のIPアドレス,接続先,接続種別［,マルチキャスト
配布用アドレス］
　　：

接続先設定ファイルの設定項目を次の表に示します。

セクション

項目

説明

入力できる値

省略可否

ITDM

エージェントが接続する管理用サーバを設定します。

必須

最小のIPアドレス

管理対象のコンピュータのIPアドレスの範囲で最小のIPアドレスを指定します。

半角数字で「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式

必須

最大のIPアドレス

管理対象のコンピュータのIPアドレスの範囲で最大のIPアドレスを指定します。

半角数字で「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式

必須

接続先

接続先の管理用サーバのホスト名またはIPアドレス※1を指定します。

ホスト名の場合は半角英数字255文字以下

IPアドレスの場合は半角数字で「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式

必須

DM

リモートインストールマネージャを使用した配布用の上位システムを設定します。

必須

最小のIPアドレス

管理対象のコンピュータのIPアドレスの範囲で最小のIPアドレスを指定します。

半角数字で「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式

必須

最大のIPアドレス

管理対象のコンピュータのIPアドレスの範囲で最大のIPアドレスを指定します。

半角数字で「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式

必須

接続先※2

リモートインストールマネージャを使用した配布用の接続先となる上位システムのホスト名またはIPアドレス※1を指定します。

ホスト名の場合は半角英数字64文字以下

IPアドレスの場合は半角数字で「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式

必須

接続種別※2

接続先が管理用サーバであれば「netmdm」を、中継システムであれば「netmdmw」を指定します。

必須

マルチキャスト配布用アドレス

管理対象のコンピュータにジョブをマルチキャスト配布したい場合、接続先に設定しているマルチキャストアドレスを指定します。

半角数字で「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式（範囲は224.0.1.0〜239.255.255.255）

省略可

注※1　ホスト名またはIPアドレスのどちらで指定するかは、管理用サーバのセットアップ時に［アドレス解決の設定］で指定した運用キーの内容に一致させてください。

注※2　1行に接続先と接続種別のセットを最大8個まで指定できます。複数の接続先と接続種別を指定した場合、先に指定した接続先の方が優先順位が上位となります。

接続先設定ファイルについての注意事項を次に示します。

管理対象のコンピュータのIPアドレスが定義した範囲に含まれない場合、接続先の設定は変更されません。

管理対象のコンピュータのIPアドレスの範囲が重複する複数の定義をした場合は、先に定義した行が有効となります。

セクションが重複する場合、先に定義したセクションが有効となります。

セクションがない場合、定義した行は無効になります。

次の場合は、指定行の定義が無効になります。

必須項目を省略した場合

IPアドレスに無効な値を指定した場合

「接続先」として入力できる文字数以上の値を指定した場合

「接続種別」として「netmdm」、「netmdmw」以外を指定した場合

改行だけの行の場合

「マルチキャスト配布用アドレス」の指定を省略した場合、または無効な値を指定した場合、マルチキャストアドレスの設定はできません。ただし、「マルチキャスト配布用アドレス」以外の項目で定義した、IPアドレスの範囲と対応する接続先の組み合わせは有効になります。

1行に指定できる項目以外の項目を指定した場合、その項目は無視されます。

セミコロンに続く記述はコメントとして扱われ、無視されます。

各項目の先頭や末尾に含まれる半角スペースは無視されます。

接続先設定ファイルの作成例

接続先設定ファイルの作成例を次に示します。

;接続先設定
[ITDM]
172.17.12.1,172.17.12.250,manager01
172.17.13.1,172.17.13.250,manager02
0.0.0.0,255.255.255.254,manager04
[DM]
172.17.12.1,172.17.12.250,dmsub01,netmdmw,dmsub02,netmdmw,dmman01,netmdm
172.17.13.1,172.17.13.250,dmman01,netmdm,dmman02,netmdm
0.0.0.0,255.255.255.254,dmman02,netmdm

この例では、管理対象のコンピュータのIPアドレスが「172.17.13.6」の場合、接続先の管理用サーバは「manager02」という名前のホストで、リモートインストールマネージャを使用した配布用の上位システムは「dmman01」または「dmman02」という名前の管理用サーバになります。

なお、接続先設定ファイルの各セクションの最終行に、すべてのIPアドレスを範囲とする「0.0.0.0〜255.255.255.254」を定義しておくと、該当するIPアドレスがなかった場合の接続先となります。この例では172.17.12.1〜172.17.12.250、172.17.13.1〜172.17.13.250以外のコンピュータの接続先は、管理用サーバが「manager04」で、リモートインストールマネージャを使用した配布用の上位システムが「dmman02」になります。また、複数の接続先を指定した場合、先に指定した接続先の優先順位が上位となります。この例では、「dmsub01」や「dmman01」が優先順位1位となります。

ヒント

接続先設定ファイルを作成したあと、ファイルフォーマットを満たしているかどうかをcheckitdmhostコマンドでチェックできます。checkitdmhostコマンドについては、「8.13　checkitdmhost（接続先設定ファイルのフォーマットチェック）」を参照してください。

接続先設定ファイルを配布したあとの注意事項

接続先設定ファイルを管理対象のコンピュータに配布して接続先が設定されたあと、接続先ホストのIPアドレスを変更するときは、それまで適用していた接続先設定ファイルを該当する管理対象のコンピュータから削除しておいてください。削除しないと、接続先ホストのIPアドレス変更を契機に接続先の自動変更が動作し、想定した上位システムとは別の接続先が設定されることがあります。

1.7　エージェントを自動でインストールする

管理用サーバから各コンピュータに対して、エージェントを自動で配信できます。エージェントを配信するには、次の2つの方法があります。

探索と同時にエージェントを自動配信する

探索で発見したOSがWindowsのコンピュータに対して、エージェントを自動的に配信できます。発見したコンピュータに順次エージェントが配信されるので、組織内のすべてのコンピュータにエージェントを自動配信したい場合は、この方法を選択してください。

エージェント未導入のコンピュータに個別配信する

管理対象のコンピュータ、および発見したコンピュータに対して、エージェントを個別に配信できます。エージェントを配信するコンピュータを選択できるので、組織内にエージェントをインストールしたくないコンピュータがある場合は、この方法を選択してください。

重要

OSがUNIX、Macのコンピュータにエージェントの配信はできません（WindowsとUNIXやMacのコンピュータを複数、同時に選択して配信した場合、UNIXやMacのコンピュータへの配信結果は「配信失敗」になります）。

1.7.1　エージェントのインストール状況を確認する流れ

組織内のコンピュータにエージェントがインストールされているかどうかは、機器画面の［機器情報］画面で確認します。

［機器情報］画面には、管理対象の機器が表示されます。管理対象のコンピュータにエージェントがインストールされているかどうかは、一覧の項目の［管理種別］のアイコンで確認できます。

エージェントをインストールする前後で、［管理種別］欄に表示されるアイコンを次に示します。

[図データ]：コンピュータにエージェントがインストールされています。

[図データ]：コンピュータにエージェントはインストールされていません。ただし、エージェントレスのコンピュータとして管理されています。

[図データ]：コンピュータにエージェントはインストールされていません。

すべてのコンピュータにエージェントがインストールされたかどうかは、手持ちの機器の管理台帳と機器画面の［機器情報］画面に表示されているコンピュータを比較して確認します。

ヒント

手持ちの管理台帳がない場合は、探索機能を利用して組織内の機器を発見してください。発見した機器を管理対象にすることで、管理台帳を作成できます。

1.エージェント導入済みのコンピュータだけを表示する

フィルタを利用して、［管理種別］が［エージェント管理］のコンピュータだけを表示します。

2.機器情報をエクスポートする

［操作メニュー］から［機器一覧をエクスポートする］または［機器一覧（詳細）をエクスポートする］を選択します。表示されるダイアログでエクスポートする項目を選択して、［OK］ボタンをクリックしてください。エクスポートする項目には、手持ちの管理台帳と突き合わせて確認できる項目を選択します。

3.エージェントのインストール状況を確認する

手持ちの管理台帳とエクスポートしたコンピュータの一覧を比較します。このとき、エクスポートした一覧にないコンピュータが、エージェントをインストールしていないコンピュータになります。

エージェントが未導入のコンピュータがあった場合は、早急にインストールするよう指示してください。なお、エージェントを自動配信している場合は、配信に失敗しているおそれがあります。設定画面の［Windows エージェントの配信］画面で配信状況を確認して再度配信するか、配信に失敗したコンピュータに対してエージェントを手動でインストールしてください。

1.7.2　探索と同時にエージェントを自動配信する手順（ネットワークの探索）

発見したコンピュータに対して自動的にエージェントを配信する方法の一つです。ネットワークの探索と同時にエージェントを配信します。

ヒント

エージェントを配信する際は、各コンピュータに約80メガバイトのデータ（インストールセット）が送信されます。インストールセットの容量は、設定に応じて増減します。

探索と同時にエージェントを自動配信するには（ネットワークの探索）：

設定画面の［機器の探索］−［探索条件の設定］−［ネットワークの探索］画面を表示します。

［発見した機器への操作］の［編集］ボタンをクリックします。

表示されるダイアログで［エージェントを自動配信する］をチェックします。

［OK］ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。

配信するエージェントにリモコンエージェントを含める場合は、手順5.へ進んでください。リモコンエージェントを含めない場合は、手順10.へ進んでください。

設定画面の［エージェント］−［Windows エージェントの配信］画面を表示します。

［配信するエージェントのコンポーネントの設定］の［編集］ボタンをクリックします。

表示されるダイアログで［リモコンエージェントを含める］をチェックします。

［OK］ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。

設定画面の［機器の探索］−［探索条件の設定］−［ネットワークの探索］画面を表示します。

［探索を開始］ボタンをクリックします。

表示されるダイアログで［OK］ボタンをクリックします。

探索が開始され、発見したコンピュータにエージェントが配信されます。エージェントの配信状況は、設定画面の［エージェント］−［Windows エージェントの配信］画面に表示されます。

1.7.3　機器の探索状況の確認

JP1/IT Desktop Management 2では、組織内の機器を探索したあと、設定画面の［機器の探索］画面で、探索履歴や発見した機器の状況などを確認できます。探索状況を確認して、組織内の機器の現状を把握します。

機器の探索履歴には、次の2つがあります。探索で利用した方法に応じた探索履歴を確認してください。

Active Directoryの探索履歴

ネットワークの探索履歴

また、機器の管理状態には、次の3つがあります。必要に応じて、発見した機器を管理対象にしたり、除外対象にしたりしてください。

発見　

探索によって発見された機器は、この管理状態になり、設定画面の［機器の探索］−［発見した機器］画面に表示されます。発見した機器は管理対象にしたり、除外対象にしたりできます。

管理対象　

JP1/IT Desktop Management 2で管理したい機器は、この管理状態にします。管理対象の機器は、設定画面の［機器の探索］−［管理対象機器］画面に表示されます。管理対象の機器は除外対象にできます。なお、機器を管理対象にすると、製品ライセンスを消費します。

除外対象　

JP1/IT Desktop Management 2で管理する必要がない機器は、この管理状態に設定します。除外対象の機器は、設定画面の［機器の探索］−［除外対象機器］画面に表示されます。除外対象の機器は管理対象にしたり、削除したりできます。除外対象に設定すると、もう一度機器の探索を行っても、［発見した機器］画面には表示されません。

関連リンク

1.7.4　最新の探索状況を確認する手順

1.7.5　発見した機器を確認する手順

1.7.6　管理対象の機器を確認する手順

1.7.7　除外対象の機器を確認する手順

1.7.4　最新の探索状況を確認する手順

最新の探索の実行状況および実行結果を一覧で確認できます。

最新の探索状況を確認するには：

設定画面を表示します。

メニューエリアで［機器の探索］−［探索履歴の確認］を選択します。

インフォメーションエリアで［Active Directoryの探索］または［ネットワークの探索］を選択します。

［Active Directoryの探索］画面または［ネットワークの探索］画面が表示されます。探索の進捗に伴って、探索履歴が更新されます。

ヒント

［Active Directoryの探索］画面または［ネットワークの探索］画面では、探索を中止したり、実行したりすることもできます。探索エラーが多い場合は、探索を中止して探索条件の設定を見直すことをお勧めします。設定を見直したら、もう一度探索を実行してください。

1.7.5　発見した機器を確認する手順

Active Directoryまたはネットワークの探索で発見した機器を一覧で確認できます。また、発見した機器は管理対象や除外対象に変更したり、削除したりできます。

発見した機器を確認するには：

設定画面を表示します。

メニューエリアで［機器の探索］−［発見した機器］を選択します。

［発見した機器］画面が表示されます。発見した機器の台数や管理できる機器の台数、および管理対象とした機器の台数を確認できます。

インフォメーションエリアで機器を選択して［管理対象にする］ボタンをクリックすると、機器を管理対象にできます。［除外対象にする］ボタンをクリックすると、機器を除外対象にできます。また、［操作メニュー］の［削除する］を選択すると、一覧から機器を削除できます。複数の機器を選択して一括で管理対象や除外対象に変更したり、削除したりすることもできます。

なお、除外対象に設定した機器は、この画面に表示されません。再び機器を管理したい場合は、［除外対象機器］画面で機器の状態を管理対象に変更してください。また、削除した機器を管理したい場合は、再度探索を実行してください。

関連リンク

1.7.6　管理対象の機器を確認する手順

1.7.7　除外対象の機器を確認する手順

1.7.6　管理対象の機器を確認する手順

JP1/IT Desktop Management 2で管理している機器を一覧で確認できます。また、管理対象の機器は除外対象に変更したり、削除したりできます。

管理対象の機器を確認するには：

設定画面を表示します。

メニューエリアで［機器の探索］−［管理対象機器］を選択します。

［管理対象機器］画面が表示されます。管理対象の機器の台数および管理対象に変更できる機器の台数を確認できます。

インフォメーションエリアで機器を選択して［除外対象にする］ボタンをクリックすると、機器を除外対象にできます。また、［操作メニュー］の［削除する］を選択すると、一覧から機器を削除できます。複数の機器を選択して一括で除外対象に変更したり、削除したりすることもできます。

なお、除外対象に設定した機器は、この画面に表示されません。再び機器を管理したい場合は、［除外対象機器］画面で機器の状態を管理対象に変更してください。

ヒント

機器を削除すると、もう一度探索したとき、設定画面の［機器の探索］−［発見した機器］画面に表示されるようになります。

関連リンク

1.7.7　除外対象の機器を確認する手順

1.7.7　除外対象の機器を確認する手順

JP1/IT Desktop Management 2で管理しないと設定した機器を一覧で確認できます。また、除外対象の機器は管理対象に変更できます。

除外対象の機器を確認するには：

設定画面を表示します。

メニューエリアで［機器の探索］−［除外対象機器］を選択します。

［除外対象機器］画面が表示されます。除外対象の機器の台数および管理対象にできる機器の台数を確認できます。

インフォメーションエリアで機器を選択して［管理対象にする］ボタンをクリックすると、機器を管理対象にできます。また、［操作メニュー］の［削除する］を選択すると、一覧から機器を削除できます。複数の機器を選択して一括で管理対象にしたり、削除したりすることもできます。

ヒント

機器を削除すると、もう一度探索したとき、設定画面の［機器の探索］−［発見した機器］画面に表示されるようになります。

関連リンク

1.7.6　管理対象の機器を確認する手順

1.7.8　エージェント未導入のコンピュータに個別配信する手順

管理対象のコンピュータに対して、エージェントを個別に配信できます。

ヒント

エージェントを配信する際は、各コンピュータに約80メガバイトのデータが送信されます。

エージェントを個別配信するには：

設定画面の［エージェント］−［Windows エージェントの配信］画面を表示します。

配信するエージェントにリモコンエージェントを含める場合は、手順2.へ進んでください。リモコンエージェントを含めない場合は、手順5.へ進んでください。

［配信するエージェントのコンポーネントの設定］の［編集］ボタンをクリックします。

表示されるダイアログで［リモコンエージェントを含める］をチェックします。

［OK］ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。

エージェントを配信したいコンピュータを選択します。

［配信を実行］ボタンをクリックします。

表示されるダイアログで適用するエージェント設定を選択します。

［OK］ボタンをクリックします。

選択したコンピュータにエージェントが配信されます。エージェントの配信状況は、設定画面の［エージェント］−［Windows エージェントの配信］画面に表示されます。

ヒント

エージェントのインストールフォルダは、デフォルトエージェント設定で指定しているフォルダです。インストールフォルダを変更している場合は、ドライブおよび書き込みできるフォルダが指定されている必要があります。なお、指定したエージェント設定はインストール完了後に適用されます。

1.8　中継システムの環境構築

1.8.1　中継システムのインストール方法

中継システムのインストール方法は次の3種類があります。 目的に応じて選択してください。

提供媒体からインストールする方法

対象のコンピュータ上で、各種設定をしながらインストールを進めます。インストール終了後にセットアップを実行する必要があります。中継システムごとにインストールおよびセットアップで任意の値を設定したい場合は、この方法をお勧めします。

インストールセットを利用してインストールする方法

まず、中継システム用のインストールセットを作成します。作成したインストールセットをWebサーバやファイルサーバに格納したり、媒体（CD-R やUSB メモリ）に書き込んだり、メールに添付したりして配布し、対象のコンピュータ上で中継システムをインストールします。インストールおよびセットアップには、エージェント設定で指定した値が設定されます。

特別な設定をする必要がない場合は、インストールセットを利用してインストールする方法をお勧めします。

ヒント

中継システムがインストールされているかどうかは、機器画面の［機器情報］画面で確認します。

関連リンク

1.8.2　中継システムを提供媒体からインストールする手順

1.6.1　インストールセットを作成する手順

1.6.3　Webサーバでエージェントを公開する

1.6.4　ファイルサーバでエージェントを公開する

1.6.5　エージェントインストール用の媒体（CD-RやUSBメモリ）を配布する

1.6.6　メールの添付ファイルでエージェントを配布する

1.8.2　中継システムを提供媒体からインストールする手順

中継システムのインストールを実行するには、Administrator権限を持つユーザーでOSにログオンしている必要があります。

重要

ユーザーアカウント制御（UAC）がサポートされているWindowsのコンピュータにインストールする場合は、権限の昇格を求めるダイアログが表示されることがあります。このダイアログが表示されたときは、権限を昇格してください。

重要

インストール中にOSをシャットダウンしないでください。途中でOSをシャットダウンした場合、あとで再インストールしても正常に実行されないおそれがあります。

重要

コンピュータがWindows Server 2016、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8およびWindows Server 2012の場合、フォルダの設定時に次のフォルダは指定しないでください。

システムドライブ:¥program files¥WindowsApps配下のフォルダ

仮想プロビジョニングによって作成した記憶域のフォルダ

重要

エージェント環境を作成する場合、ユーザ環境変数およびシステム環境変数のTEMPおよびTMPで定義するディレクトリが存在することを確認してください。

ヒント

中継システムは、管理用サーバにはインストールできません。

中継システムを提供媒体からインストールするには：

提供媒体をCD/DVDドライブにセットします。

表示される［日立総合インストーラ］ダイアログで、［JP1/IT Desktop Management 2 - Agent］を選択して、［インストール実行］ボタンをクリックします。

インストール開始のダイアログで［次へ］ボタンをクリックします。

［インストールタイプ］ダイアログで、［カスタムインストール］を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

［インストール先のフォルダ］ダイアログで、インストール先のフォルダを指定して［次へ］ボタンをクリックします。

ヒント

中継システムのインストール先フォルダのデフォルト値は、「C:¥Program Files¥HITACHI¥jp1itdma」です。ただし、OSが64ビット版のWindowsの場合は、環境変数%ProgramFiles(x86)%で定義されたフォルダ配下（OSがCドライブにインストールされているときは、「C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥jp1itdma¥」）になります。

重要

OSが64ビット版のWindowsの場合、%windir%¥system32以下のフォルダにインストールしないでください。

重要

インストール先フォルダには、SYSTEMおよびAdministratorsグループのフルコントロール権限が必要です。また、適用先として「このフォルダ、サブフォルダおよびファイル」が設定されている必要があります。

［インストールするコンポーネントの種別］ダイアログで、［中継システム］を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

［インストールするコンポーネント］ダイアログで、インストールするほかのコンポーネント、サブコンポーネント、およびそのインストール方法を指定して［次へ］ボタンをクリックします。

ヒント

リモコンエージェントは、中継システムのサブコンポーネントとしてインストールされます。

インストール方法は、文字列の左にあるアイコンをクリックして、プルダウンメニューから選択します。

インストールの開始準備の完了を示すダイアログで、［インストール］ボタンをクリックします。

インストールが実行されます。インストール内容に問題がある場合は、［戻る］ボタンをクリックして設定を修正してください。

インストールが完了したら、［完了］ボタンをクリックします。

中継システムのインストールが完了し、セットアップのダイアログが表示されます。再起動を要求するメッセージが表示された場合は、コンピュータを再起動してください。

ヒント

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentをインストールすると、同時にデフォルトでリモコンエージェントもインストールされます。リモコンエージェントとは、リモートコントロール時に、接続される側のコンピュータに必要なプログラムです。

1.8.3　中継システムをセットアップする手順

中継システムを提供媒体からインストールした場合、管理用サーバと接続するためにセットアップを実行する必要があります。

なお、セットアップを実行するには、Administrator権限を持つユーザーでOSにログオンしている必要があります。

ヒント

インストールセットの配布や管理用サーバからの配信でエージェントを導入した場合は、自動で接続先が設定されるため、接続先を設定するためのセットアップは不要です。

なお、上位接続先情報ファイル（dmhost.txt）を使用して接続先を設定することもできます。上位接続先情報ファイル（dmhost.txt）をJP1/IT Desktop Management 2 - Managerのデータフォルダに格納しておくと、インストールセットの作成時にインストールセットに取り込まれて、各エージェントに配布されます。ただし、エージェントに上位接続先情報ファイルが存在する場合は、エージェント設定の［基本設定］で指定する接続先よりも上位接続先情報ファイルに指定した接続先の方が優先されます。上位接続先情報ファイルの詳細については、マニュアル「JP1/IT Desktop Management 2 配布機能 運用ガイド」の、エージェントの接続先の自動変更についての説明を参照してください。

中継システムをセットアップするには：

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Agent］−［管理者ツール］−［セットアップ］を選択します。

パスワード保護が設定されている場合、パスワードの入力画面が表示されます。該当するエージェント設定に設定したパスワードを入力してください。パスワードのデフォルトは「manager」です。

［セットアップ（中継システム）］ダイアログの［接続先設定］タブで、接続先の管理用サーバのホスト名またはIPアドレス、およびポート番号を指定して［OK］ボタンをクリックします。

使用するネットワークアダプタが複数存在する（複数LAN接続）環境で、JP1/IT Desktop Management 2で使う通信回線に優先順位を付けたい場合、［セットアップ（中継システム）］ダイアログの［通信設定］タブで、［ネットワークアダプタの設定］ボタンクリックし、表示されるダイアログで優先順位と自動更新に関する情報を指定して［OK］ボタンをクリックします。

表示される確認ダイアログで［OK］ボタンをクリックします。

セットアップが完了し、設定した内容で中継システムが動作するようになります。

ヒント

中継システムが管理用サーバと接続できている場合、操作画面から中継システムのセットアップを実行できます。操作画面から中継システムをセットアップするには、エージェント設定を利用します。

1.9　リモートインストールマネージャだけをインストールする

1.9.1　リモートインストールマネージャだけをインストールする手順

リモートインストールマネージャのインストールを実行するには、Administrator権限を持つユーザーでOSにログオンしている必要があります。

重要

ユーザーアカウント制御（UAC）がサポートされているWindowsのコンピュータにインストールする場合は、権限の昇格を求めるダイアログが表示されることがあります。このダイアログが表示されたときは、権限を昇格してください。

重要

インストール中にOSをシャットダウンしないでください。途中でOSをシャットダウンした場合、あとで再インストールしても正常に実行されないおそれがあります。

重要

コンピュータがWindows Server 2016、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8およびWindows Server 2012の場合、フォルダの設定時に次のフォルダは指定しないでください。

システムドライブ:¥program files¥WindowsApps配下のフォルダ

仮想プロビジョニングによって作成した記憶域のフォルダ

重要

インストール前は、すべてのWindowsアプリケーションを終了させてください。誤ってリモートインストールマネージャを起動したままインストールを実行した場合は、インストールの実行結果に関係なくOSを再起動してください。OSを再起動しても、サービスが起動しない場合や、リモートインストールマネージャが動作しない場合は、次に示す手順でインストールを再実行してください。

すべてのWindowsアプリケーションを終了させてください。

上書きインストールを再実行してください。

リモートインストールマネージャをインストールするには：

提供媒体をCD/DVDドライブにセットします。

表示される［日立総合インストーラ］ダイアログで、［JP1/IT Desktop Management 2 - Manager］を選択して、［インストール実行］ボタンをクリックします。

インストール開始のダイアログで［次へ］ボタンをクリックします。

［使用許諾契約］ダイアログで、内容を確認してから［使用許諾契約の条項に同意します］を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。

［インストールタイプ］ダイアログで、［カスタムインストール］を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

［ユーザー登録］ダイアログで、ユーザー名と会社名を入力して［次へ］ボタンをクリックします。

［インストール先のフォルダ］ダイアログで、インストール先のフォルダを指定して［次へ］ボタンをクリックします。

［カスタムインストール］ダイアログで、次のとおりに設定して［次へ］ボタンをクリックします。

Managerのプルダウンメニュー：［この機能を使用できないようにします。］

Remote Install Managerのプルダウンメニュー：［この機能、およびすべてのサブ機能をローカルのハードディスク ドライブにインストールします。］

インストール内容を確認するダイアログで、インストール内容に問題がないことを確認し、［インストール］ボタンをクリックします。

インストールが実行されます。インストール内容に問題がある場合は、［戻る］ボタンをクリックして設定を修正してください。

インストールが完了したら、［完了］ボタンをクリックします。

リモートインストールマネージャのインストールが完了します。再起動を要求するメッセージが表示された場合は、コンピュータを再起動してください。

リモートインストールマネージャだけをインストールした場合は、インストール完了後すぐにリモートインストールマネージャを起動し、管理用サーバにアクセスするためのホスト名またはIPアドレスと、JP1/IT Desktop Management 2のユーザーアカウント情報を指定してログオンすれば、操作を開始できます。

2　各システム構成の構築

ここでは、システム構成ごとの構築方法について説明します。

なお、Asset Consoleを使用した資産管理システムを構築する場合は、別途JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Consoleをインストールする必要があります。JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Consoleのインストールおよびセットアップ手順については、マニュアル「JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Console 構築・運用ガイド」を参照してください。

2.1　オフライン管理構成システムの構築

2.1.1　オフライン管理構成システムを構築する流れ

オフライン管理構成システムを構築するには、まず最小構成システムを構築します。そのあとで、コンピュータにオフライン管理用のエージェントをインストールします。

最小構成システムを構築します。

オフライン管理用のエージェントを作成します。

オフライン管理したいコンピュータに、オフライン管理用のエージェントを導入します。

オフライン管理構成システムの構築が完了します。

関連リンク

1.　管理用サーバとエージェントの構築

2.2　エージェントレス構成システムの構築

2.2.1　エージェントレス構成システムを構築する流れ

エージェントレス構成システムを構築するには、まず管理用サーバを構築します。そのあとで、探索を実行して、発見した機器を管理対象にします。

管理用サーバを構築します。

操作画面から、ネットワークの探索を実行して機器を発見します。

すべての機器を管理対象にする場合は、探索の設定で、発見した機器を自動的に管理対象にすることもできます。この場合、手順4.に進んでください。

発見された機器を管理対象にします。

機器の情報を定期的に更新するための設定をします。

エージェントレス構成システムの構築が完了します。

ヒント

エージェント導入済みのコンピュータと、エージェントレスのコンピュータが混在するシステムを構築する場合、最小構成システムを構築したあとで、上記の手順2.から始めてください。

関連リンク

4.1.1　探索条件を設定する手順（ネットワークの探索）

1.7.5　発見した機器を確認する手順

4.2.1　エージェントレスの機器の情報を定期的に更新する手順

2.3　サポートサービス連携構成システムの構築

2.3.1　サポートサービス連携構成システムを構築する流れ

サポートサービス連携構成システムを構築するには、まず最小構成システムを構築し、そのあとでサポートサービスサイトに接続するための情報を設定します。

最小構成システムを構築します。

操作画面で、サポートサービスサイトに接続するための情報を設定します。

ヒント

管理対象のコンピュータの更新プログラムの状況を判定したり、判定結果に応じて自動対策したりするには、セキュリティポリシーの設定が必要です。セキュリティポリシーで更新プログラムを管理する方法については、マニュアル「JP1/IT Desktop Management 2 運用ガイド」を参照してください。

サポートサービス連携構成システムの構築が完了します。

関連リンク

4.3.1　サポートサービスと接続するための情報を設定する手順

2.4　Active Directory連携構成システムの構築

2.4.1　Active Directory連携構成システムを構築する流れ

Active Directory連携構成システムを構築するには、Active Directoryと接続して、Active Directoryに登録されているコンピュータを管理対象にします。

Active Directoryが導入されているシステム内に、管理用サーバを構築します。

JP1/IT Desktop Management 2がActive Directoryと接続するための情報を設定します。

必要に応じて、Active Directoryで管理されている情報を追加管理項目として取得するように設定します。

Active Directoryに登録されているコンピュータを探索します。

すべての機器を管理対象にする場合は、探索の設定で、発見した機器を自動的に管理対象にすることもできます。同様に、探索と同時にエージェントを自動配信することもできます。手順5.および手順6.は必要に応じて実施してください。

発見されたコンピュータを管理対象にします。

管理対象のコンピュータに、エージェントを導入します。

Active Directory連携構成システムの構築が完了します。

関連リンク

1.2　管理用サーバの環境構築

4.4.1　Active Directoryと接続するための情報を設定する手順

4.4.2　追加管理項目としてActive Directoryから取得する情報を設定する手順

4.4.3　Active Directoryに登録されている機器を探索する手順

2.5　MDM連携構成システムの構築

2.5.1　MDM連携構成システムを構築する流れ

MDM連携構成システムを構築するには、まず最小構成システムを構築し、そのあとでMDMシステムからスマートデバイスの情報を取得します。

最小構成システムを構築します。

JP1/IT Desktop Management 2がMDMシステムと連携するための情報を設定します。

MDMシステム に登録されているスマートデバイスの情報を取得します。

すべてのスマートデバイスを管理対象にする場合は、MDM連携の設定で、発見したスマートデバイスを自動的に管理対象にすることもできます。手順4.は必要に応じて実施してください。

発見されたスマートデバイスを管理対象にします。

MDM連携構成システムの構築が完了します。

関連リンク

4.5.1　MDMシステムと連携するための情報を設定する手順

2.6　ネットワーク監視構成システムの構築

2.6.1　ネットワーク監視構成システムを構築する流れ

ネットワーク監視構成システムを構築するには、まず最小構成システムを構築し、そのあとでネットワークセグメントごとにネットワークモニタを有効にします。

最小構成システムを構築します。

操作画面からネットワークの探索を実行し、組織内のすべての機器を発見します。

ネットワーク制御リストで、ネットワーク接続を許可するかどうかの設定が正しいかを確認します。

ヒント

ネットワーク接続を許可しない機器があった場合は、その機器のネットワーク接続を許可しない設定にしてください。

操作画面から、各ネットワークセグメントのネットワークモニタ機能を有効にします。

表示されるダイアログで、ネットワークへの接続を許可するネットワークモニタ設定を選択してください。

ネットワーク監視構成システムの構築が完了します。

なお、この手順で構築したシステムでは、新規にネットワーク接続した機器を検知することはできますが、自動的に遮断することはできません。新規にネットワーク接続した機器を自動的に遮断したい場合は、システム構築完了後に、次の設定をしてください。

新規にネットワーク接続した機器を自動的に遮断する

発見した機器のネットワークへの接続を許可しないように指定したネットワークモニタ設定を、その設定を反映したいネットワークセグメントに割り当ててください。

ヒント

セキュリティに問題がある機器のネットワーク接続を自動的に遮断することもできます。この場合は、セキュリティポリシーのアクション項目にあるネットワーク接続制御の設定で、セキュリティ状況の判定結果に応じたネットワーク接続の制御を設定してください。

重要

UNIXエージェント、Macエージェントに対しては、ネットワークモニタを有効にできません。なお、UNIXエージェントの場合、セキュリティポリシーによるネットワーク接続の自動制御もできませんが、手動による接続の許可または遮断はできます。Macエージェントの場合、セキュリティ状況の判定結果に応じて接続/遮断を自動的に制御できます。

関連リンク

4.1.1　探索条件を設定する手順（ネットワークの探索）

4.6.1　ネットワーク制御リストの機器を編集する手順

2.6.2　ネットワークモニタを有効にする手順

4.6.3　ネットワークモニタ設定を追加する手順

4.6.4　ネットワークモニタ設定の割り当てを変更する手順

2.6.2　ネットワークモニタを有効にする手順

オンライン管理のコンピュータのネットワークモニタを有効にすると、そのコンピュータが所属するネットワークセグメントに対して、ネットワークに接続された機器を自動的に発見したり、機器のネットワーク接続を制御したりできるようになります。

ネットワークモニタを有効にするには：

機器画面を表示します。

メニューエリアの［機器情報］で、［機器一覧（ネットワーク）］から該当するネットワークセグメントを選択します。

インフォメーションエリアでエージェント導入済みのコンピュータを選択します。

［操作メニュー］の［ネットワークモニタを有効にする］を選択します。

選択したコンピュータのネットワークモニタが有効になり、ネットワークセグメントのネットワークが監視されます。

ネットワークモニタが有効になっているコンピュータには、管理種別に[図データ]、[図データ]または[図データ]が表示されます。また、メニューエリアのグループに[図データ]が表示されます。

重要

メニューエリアに表示されるネットワークモニタの動作状態が「ネットワークモニタが有効です」または「ネットワークモニタを有効化しています」の場合、次の操作が制限されます。

該当するネットワークのグループを削除できません。

ネットワークモニタが有効になっているコンピュータは除外対象にできません。また、削除もできません。

重要

ネットワークモニタを有効にする場合、あらかじめ管理用サーバにコンポーネント（ネットワークモニタエージェント）が登録されている必要があります。

重要

UNIXエージェント、Macエージェントはネットワークモニタを有効にできません。

重要

複数サーバ構成の場合、ネットワークモニタを有効化できるのは、自サーバ直下のコンピュータだけです。

ヒント

設定画面の［ネットワーク制御］−［ネットワークモニタ設定の割り当て］画面でもネットワークモニタを有効にできます。

ヒント

エージェント導入済みのコンピュータに、提供媒体から「JP1/IT Desktop Management 2 - Network Monitor」をインストールする方法でも、ネットワークモニタを有効にできます。

ヒント

ネットワークモニタを有効にしたコンピュータが複数のネットワークセグメントに所属している場合、所属しているすべてのネットワークセグメントでネットワークモニタが有効になります。

2.7　JP1認証を使用した構成システムの構築

2.7.1　JP1認証を使用した構成システムを構築する流れ

JP1認証を使用した構成システムを構築するには、まずJP1/Baseの認証サーバでJP1ユーザーを登録し、各JP1ユーザーにJP1資源グループおよびJP1権限レベルを設定します。それから、JP1/IT Desktop Management 2をインストールし、セットアップの［ユーザー管理の設定］画面でJP1/Baseを使用してユーザー管理する設定にします。

構築の流れを次に示します。なお、認証サーバでの設定手順の詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

Windowsファイアウォールが有効な環境の場合、管理用サーバからJP1/Baseの認証サーバに接続できるよう設定します。

認証サーバで、ポート番号（20240）を通過できるように設定してください。

JP1/Baseのバージョンが11-10の場合は、 JP1/Baseのアクセス権限レベルファイルを更新します。

JP1/IT Desktop Management 2のインストールフォルダからファイルをコピーして、JP1/Baseのアクセス権限レベルファイルを上書きしてください。その後、JP1/Baseの認証サーバでjbsaclreloadコマンドを実行して、更新内容を適用してください。

コピー元ファイル

認証サーバがWindowsの場合：

JP1/IT Desktop Management 2 - Manager のインストールフォルダ¥mgr¥conf¥JP1_AccessLevel.1110Windows

認証サーバがUNIXの場合：

JP1/IT Desktop Management 2 - Manager のインストールフォルダ¥mgr¥conf¥JP1_AccessLevel.1110UNIX

コピー先ファイル

認証サーバがWindowsの場合：

JP1/Baseのインストールフォルダ¥conf¥user_acl¥JP1_AccessLevel

認証サーバがUNIXの場合：

共有フォルダ¥jp1base¥conf¥user_acl¥JP1_AccessLevel

JP1/IT Desktop Management 2で使用するユーザーアカウントと、各ユーザーアカウントのユーザーID、パスワード、権限、業務分掌を検討します。

重要

JP1認証を使用する場合、管轄範囲を設定することはできません。

ユーザーIDおよびパスワードで使用できる文字については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

検討結果の例を次の表に示します。

役割

ユーザーID

パスワード

権限

業務分掌

統括システム管理者

Account01

********

システム管理権限

ユーザーアカウント権限

全体

開発部のシステム管理者A

Account02

********

システム管理権限

セキュリティ管理

資産管理

機器管理

開発部のシステム管理者B

Account03

********

システム管理権限

機器管理

JP1/IT Desktop Management 2で使用するJP1ユーザーに設定するJP1資源グループ名を検討します。

JP1資源グループ名は、1〜64バイトで指定できます。使用できる文字は、半角英数字、および次に示す記号です。

「!」、「#」、「$」、「%」、「&」、「'」、「(」、「)」、「*」、「-」、「.」、「@」、「¥」、「^」、「_」、「`」、「{」、「}」、および「~」

ヒント

1台の管理用サーバにつき、1つの資源グループを設定できます。複数サーバ構成の場合、管理用サーバごとに異なるJP1資源グループを設定することで、異なるJP1権限レベルを設定できます。

認証サーバでJP1ユーザーを登録し、ユーザーIDとパスワードを指定します。

認証サーバで、各JP1ユーザーにJP1資源グループおよびJP1権限レベルを設定します。

JP1権限レベルには、検討した権限と業務分掌を指定します。JP1権限レベルとJP1/IT Desktop Management 2の権限・業務分掌との対応については、「2.7.4　JP1権限レベルとJP1/IT Desktop Management 2の権限・業務分掌との対応」を参照してください。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをインストールします。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをセットアップします。［ユーザー管理の設定］画面で［JP1/Baseを使用してユーザー管理する］を選択して、JP1資源グループを指定します。

重要

クラスタシステムでJP1/IT Desktop Management 2を運用する場合は、JP1/Baseのクラスタ環境用セットアップで指定する論理ホスト名と、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのセットアップで指定する論理ホスト名とを、同じ名前に設定する必要があります。

2.7.2　ITDM2認証からJP1認証に切り替える流れ

ITDM2認証を使用した構成システムからJP1認証を使用した構成システムに切り替えるには、まずこれまで使用していたITDM2ユーザーの情報を、JP1ユーザーとしてJP1/Baseの認証サーバに登録し、各JP1ユーザーにJP1資源グループおよびJP1権限レベルを設定します。それから、JP1/IT Desktop Management 2のセットアップ内容を変更し、JP1/Baseを使用してユーザー管理する設定にします。最後に、必要に応じて設定画面の［ユーザーアカウントの管理］画面でメールの通知先を追加します。

認証方法を切り替える流れを次に示します。なお、認証サーバでの設定手順の詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

重要

JP1認証を使用する場合、管轄範囲を設定することはできません。管轄範囲を設定したい場合は、ITDM2認証で運用してください。

Windowsファイアウォールが有効な環境の場合、管理用サーバからJP1/Baseの認証サーバに接続できるよう設定します。

認証サーバで、ポート番号（20240）を通過できるように設定してください。

JP1/Baseのバージョンが11-10の場合は、 JP1/Baseのアクセス権限レベルファイルを更新します。

JP1/IT Desktop Management 2のインストールフォルダからファイルをコピーして、JP1/Baseのアクセス権限レベルファイルを上書きしてください。その後、JP1/Baseの認証サーバでjbsaclreloadコマンドを実行して、更新内容を適用してください。

コピー元ファイル

認証サーバがWindowsの場合：

JP1/IT Desktop Management 2 - Manager のインストールフォルダ¥mgr¥conf¥JP1_AccessLevel.1110Windows

認証サーバがUNIXの場合：

JP1/IT Desktop Management 2 - Manager のインストールフォルダ¥mgr¥conf¥JP1_AccessLevel.1110UNIX

コピー先ファイル

認証サーバがWindowsの場合：

JP1/Baseのインストールフォルダ¥conf¥user_acl¥JP1_AccessLevel

認証サーバがUNIXの場合：

共有フォルダ¥jp1base¥conf¥user_acl¥JP1_AccessLevel

JP1/IT Desktop Management 2で使用するJP1ユーザーに設定するJP1資源グループ名を検討します。

JP1資源グループ名は、1〜64バイトで指定できます。使用できる文字は、半角英数字、および次に示す記号です。

「!」、「#」、「$」、「%」、「&」、「'」、「(」、「)」、「*」、「-」、「.」、「@」、「¥」、「^」、「_」、「`」、「{」、「}」、および「~」

ヒント

1台の管理用サーバにつき、1つの資源グループを設定できます。複数サーバ構成の場合、管理用サーバごとに異なるJP1資源グループを設定することで、異なるJP1権限レベルを設定できます。

これまで使用していたITDM2ユーザーを、JP1ユーザーとしてJP1/Baseの認証サーバに登録します。

重要

これまで使用していたユーザーID およびパスワードがJP1/Baseに対応していない場合は、ユーザーIDおよびパスワードを変更する必要があります。JP1/Baseで使用できる文字については、JP1/Baseのマニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

認証サーバで、各JP1ユーザーにJP1資源グループおよびJP1権限レベルを設定します。

JP1権限レベルには、JP1/IT Desktop Management 2で使用していた権限と業務分掌を指定します。JP1権限レベルとJP1/IT Desktop Management 2の権限・業務分掌との対応については、「2.7.4　JP1権限レベルとJP1/IT Desktop Management 2の権限・業務分掌との対応」を参照してください。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのセットアップ内容を変更します。［ユーザー管理の設定］画面で［JP1/Baseを使用してユーザー管理する］を選択して、JP1資源グループを指定します。

重要

クラスタシステムでJP1/IT Desktop Management 2を運用する場合は、JP1/Baseのクラスタ環境用セットアップで指定する論理ホスト名と、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのセットアップで指定する論理ホスト名とを、同じ名前に設定する必要があります。

イベントやレポートなどの通知先としてJP1ユーザーのメールアドレスを指定したい場合は、設定画面の［ユーザーアカウントの管理］画面でメールの通知先を追加します。

2.7.3　JP1認証からITDM2認証に切り替える流れ

JP1認証を使用した構成システムからITDM2認証を使用した構成システムに切り替えるには、まず設定画面の［ユーザーアカウントの管理］画面で、これまで使用していたJP1ユーザーの情報をITDM2ユーザーとして登録します。それから、JP1/IT Desktop Management 2のセットアップ内容を変更し、JP1/Baseを使用してユーザー管理する設定を解除します。

認証方法を切り替える流れを次に示します。

設定画面の［ユーザーアカウントの管理］画面で、これまで使用していたJP1ユーザーの情報をITDM2ユーザーとして追加します。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのセットアップ内容を変更します。［ユーザー管理の設定］画面で［JP1/Baseを使用してユーザー管理する］のチェックを解除してください。

2.7.4　JP1権限レベルとJP1/IT Desktop Management 2の権限・業務分掌との対応

JP1権限レベルとJP1/IT Desktop Management 2の権限・業務分掌との対応を、次に示します。

項番

種別

権限名または業務分掌名

JP1権限レベルの操作権限名

1

共通

システム管理権限、ユーザーアカウント権限、およびすべての業務分掌を持つ権限レベル。JP1/IT Desktop Management 2のビルトインアカウントと同じ権限を持つ。

JP1_ITDM_Admin

2

権限※1

システム管理権限

JP1_ITDM_SystemAdmin

3

ユーザーアカウント管理権限

JP1_ITDM_UserManage

4

参照権限

JP1_ITDM_Reference

5

業務分掌※2

セキュリティ管理および配布管理

JP1_ITDM_Security

6

資産管理

JP1_ITDM_Assets

7

機器管理

JP1_ITDM_Inventory

8

配布管理

JP1_ITDM_Distribution

9

システム設定管理※3

JP1_ITDM_Settings

注※1

同じJP1資源グループに参照権限を含む複数の権限を指定した場合、参照権限以外の権限が優先されます。

注※2

業務分掌の操作権限を指定した場合、参照権限を指定していなくても、該当する業務分掌の参照権限が自動で付与されます。

注※3

システム設定管理を指定する場合は、システム管理権限も指定する必要があります。システム設定管理だけを指定しても、システム設定の操作はできません。

なお、指定する権限と業務分掌の組み合わせによっては、操作が制限されます。詳細については、マニュアル「JP1/IT Desktop Management 2 導入・設計ガイド」の、ユーザーアカウントの権限ごとの操作範囲の説明およびユーザーアカウントの業務分掌ごとの操作範囲の説明を参照してください。

2.8　JP1/NETM/NM - Manager連携構成システムの構築

2.8.1　JP1/NETM/NM - Manager連携構成システムを構築する流れ

JP1/NETM/NM - Managerと連携するには、まず最小構成システムを構築し、そのあとでネットワーク制御用アプライアンスを配置します。それから、JP1/NETM/NM - Managerを導入し、JP1/NETM/NM - Manager連携を有効にします。

JP1/NETM/NM - Managerをインストールする手順およびセットアップする手順については、マニュアル「JP1 Version 9 JP1/NETM/Network Monitor - Manager」またはマニュアル「JP1 Version 10 JP1/NETM/Network Monitor - Manager」のインストールとセットアップの説明を参照してください。JP1/NETM/NM - Managerを設定する手順は、マニュアル「JP1 Version 9 JP1/NETM/Network Monitor」またはマニュアル「JP1 Version 10 JP1/NETM/Network Monitor」の操作方法の説明を参照してください。

最小構成システムを構築します。

ネットワーク制御用アプライアンスを監視対象のネットワークセグメントに配置し、セットアップします。

管理用サーバにJP1/NETM/NM - Managerをインストールします。

JP1/NETM/NM - Managerをセットアップします。

JP1/IT Desktop Management 2をクラスタシステムで運用する場合は、同じ待機系サーバを利用してJP1/NETM/NM - Managerもクラスタシステムで運用してください。

JP1/NETM/NM - Managerで監視対象のネットワークセグメントとグループを登録します。

JP1/NETM/NM - Managerでネットワーク制御用アプライアンスの環境設定を実施します。

ネットワーク制御用アプライアンスで検疫通信情報の設定（特例接続の設定）を実施します。

JP1/IT Desktop Management 2の［設定］−［ネットワーク制御］−［ネットワークモニタ設定の割り当て］画面で、JP1/NETM/NM - Managerに登録した監視対象のネットワークセグメントを、非監視時に通知しない設定にします。

ブラックリスト方式でネットワーク接続を管理する場合は、手順9.は不要です。ホワイトリスト方式でネットワーク接続を管理する場合だけ手順9.を実施してください。

管理用サーバに格納されている、ネットワーク制御設定ファイル（jdn_networkcontrol.conf）を編集します。手順については、「4.6.6　ネットワーク制御設定ファイルを編集する手順」を参照してください。

JP1/IT Desktop Management 2で、JP1/NETM/NM - Manager連携を有効にします。

手順については、「4.6.5　JP1/NETM/NM - Manager連携の設定を有効にする手順」を参照してください。

JP1/NETM/NM - Manager連携構成システムの構築が完了します。

関連リンク

1.1.1　最小構成システムを構築する流れ

2.9　JP1/IM連携構成システムの構築

2.9.1　JP1/IM連携構成システムを構築する流れ

JP1/IM連携構成システムを構築するには、まず管理用サーバを構築します。そのあとで、JP1/IMをインストールして、必要な設定をします。

管理用サーバを構築します。

管理用サーバにJP1/Baseをインストールします。

コンフィグレーションファイルにプロパティを設定します。

JP1/IM - Manager、およびJP1/IM - Viewをインストールします。

イベント拡張属性定義ファイルをJP1/IMの所定のフォルダにコピーします。

イベント拡張属性定義ファイルのコピー元ファイル

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥definition¥hitachi_jp1_itdm_attr_ja.conf

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥definition¥hitachi_jp1_itdm_attr_en.conf

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥definition¥hitachi_jp1_itdm_attr_zh.conf

イベント拡張属性定義ファイルのコピー先フォルダ

JP1/IM - ManagerのConsoleパス¥conf¥console¥attribute

デフォルトのJP1/IM - ManagerのConsoleパスは、次のとおりです。

システムドライブ:¥Program Files¥HITACHI¥JP1Cons

JP1/IM - Managerを再起動します。

再起動後にイベント拡張属性定義ファイルの設定が有効になります。

JP1/BaseとJP1/IMの接続設定をします。

JP1/IT Desktop Management 2とJP1/Baseを再起動します。

JP1/IM連携構成システムの構築が完了し、通知対象のイベントが発生すると、JP1/IMに通知されます。

JP1/Baseのインストール手順や設定については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。JP1/IMのインストール手順や設定については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド」を参照してください。イベント拡張属性定義ファイルの配置やフォーマットについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」を参照してください。

重要

JP1/IMとJP1/Baseが接続できていない場合、システムの運用時に、通知対象のエラーメッセージやイベントはJP1/IMには通知されません。JP1/IM連携システムの構築時に、JP1/IMとJP1/Baseの接続状況を確認してください。

関連リンク

4.7.1　JP1/IMと連携するためのコンフィグレーションファイルを設定する手順

2.10　クラスタシステムの構築

2.10.1　クラスタシステムを構築する流れ

クラスタシステムを構築する場合、管理用サーバの構築から開始します。

クラスタシステムを構築するには：

現用系サーバと待機系サーバにJP1/IT Desktop Management 2 - Managerをインストールします。

インストールタイプは、カスタムインストールを選択してください。また、インストール完了後は、続けてセットアップを実行しないでください。

現用系サーバでグループリソースを作成します。

現用系サーバをセットアップします。

現用系サーバのセットアップ完了時に出力されるファイルを待機系サーバにコピーします。

待機系サーバでセットアップを実行するために、手順2.で作成したグループリソースの所有者を待機系サーバに移動します。

待機系サーバをセットアップします。

クラスタシステムの運用を開始するために、手順2.で作成したグループリソースの所有者を現用系サーバに移動します。

JP1/IT Desktop Management 2の一部のサービスリソースをオンラインにします。

Windows Server Failover Clusterで管理用サーバのグループに登録したサービスリソース（汎用サービス）のリソースのうち、「JP1_ITDM2_Service」と「JP1_ITDM2_Agent Control」以外をオンライン状態にします。

操作画面からライセンス登録をします。

JP1/IT Desktop Management 2のサービスリソースをオンラインにします。

「JP1_ITDM2_Service」と「JP1_ITDM2_Agent Control」をオンライン状態にします。

クラスタシステムの構築が完了します。

関連リンク

1.2.2　JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをインストールする手順（単数サーバ構成の管理用サーバまたは複数サーバ構成の統括管理用サーバの場合）

2.10.2　現用系サーバでグループリソースを作成する手順

2.10.3　現用系サーバでJP1/IT Desktop Management 2をセットアップする

2.10.4　待機系サーバでJP1/IT Desktop Management 2をセットアップする

2.10.2　現用系サーバでグループリソースを作成する手順

JP1/IT Desktop Management 2のインストール後は、Windows Server Failover ClusterでJP1/IT Desktop Management 2のグループを作成し、リソースを登録します。リソースを登録する手順を次に示します。

管理用サーバのグループを作成します。

Windows Server Failover Clusterにあらかじめ登録されている「Cluster Group」とは別に管理用サーバのグループを作成してください。

作成したグループに必要なリソースを登録します。

グループに登録が必要なリソースを次の表に示します。

リソースの種類

リソース名

JP1/IT Desktop Management 2のサービスリソース以外のリソース

IPアドレスリソース

ネットワーク名リソース

共有ディスク（物理ディスク）リソース

JP1/IT Desktop Management 2のサービスリソース（汎用サービス）

JP1_ITDM2_DB Service

JP1_ITDM2_DB Cluster Service

JP1_ITDM2_Web Container※

JP1_ITDM2_Web Server

JP1_ITDM2_Service

JP1_ITDM2_Agent Control

注※　Windows Server 2016、Windows Server 2012およびWindows Server 2008 R2の場合はコマンドを実行して、リソースを作成します。

Windows Server 2016およびWindows Server 2012の場合は、Administrator権限を持つユーザーで、コマンドプロンプトからPowerShellを起動し、次に示すコマンドを実行してください。

Get-ClusterResource△"JP1_ITDM2_Web Serverサービスリソースの名前"△|△Set-ClusterParameter△-Name△StartupParameters△-value△""

Windows Server 2008 R2の場合は、Administrator権限を持つユーザーで、コマンドプロンプトから、次に示すコマンドを実行してください。

cluster△res△"JP1_ITDM2_Web Serverサービスリソースの名前"△/priv△StartupParameters=""

（凡例）△：半角スペース

現用系サーバを優先サーバに設定します。

JP1/IT Desktop Management 2のサービスリソース以外のリソースをオンライン状態にします。

JP1/IT Desktop Management 2のサービスリソース（汎用サービス）はオフライン状態のままです。

グループリソースが作成されます。

グループリソースの作成方法の詳細については、またはWindows Server Failover Clusterのマニュアルを参照してください。

以降で、各リソースの設定項目および設定内容を説明します。

JP1/IT Desktop Management 2のサービスリソース以外のリソースの設定内容

リソース名

設定項目

設定内容

IPアドレスリソース

ネットワーク名リソース

共有ディスク（物理ディスク）リソース

フェールオーバーのしきい値

1（推奨値）

フェールオーバーの期間（秒）

900（推奨値）

待ちのタイムアウト（秒）

300（推奨値）

JP1_ITDM2_DB Serviceの設定内容

リソース名

設定項目

設定内容

JP1_ITDM2_DB Service

名前

任意の名称を指定する。

リソースの種類

「汎用サービス」を設定する。

グループ

管理用サーバのグループ名を設定する。

実行可能所有者

現用系および待機系の2台のサーバを設定する。

依存関係

「ネットワーク名リソース」および「共有ディスク（物理ディスク）リソース」を設定する。

サービス名

「HiRDBEmbeddedEdition_JE1」を設定する。

レジストリの複製

指定しない。

フェールオーバーのしきい値

0（固定）

フェールオーバーの期間（秒）

0（固定）

待ちのタイムアウト（秒）

300（推奨値）

JP1_ITDM2_DB Cluster Serviceの設定内容

リソース名

設定項目

設定内容

JP1_ITDM2_DB Cluster Service

名前

任意の名称を指定する。

リソースの種類

「汎用サービス」を設定する。

グループ

管理用サーバのグループ名を設定する。

実行可能所有者

現用系および待機系の2台のサーバを設定する。

依存関係

「JP1_ITDM2_DB Service」のリソースを設定する。

サービス名

「HiRDBClusterService_JE1」を設定する。

レジストリの複製

指定しない。

フェールオーバーのしきい値

1（推奨値）

フェールオーバーの期間（秒）

900（推奨値）

待ちのタイムアウト（秒）

300（推奨値）

JP1_ITDM2_Web Containerの設定内容

リソース名

設定項目

設定内容

JP1_ITDM2_Web Container

名前

任意の名称を指定する。

リソースの種類

「汎用サービス」を設定する。

グループ

管理用サーバのグループ名を設定する。

実行可能所有者

現用系および待機系の2台のサーバを設定する。

依存関係

「JP1_ITDM2_DB Cluster Service」のリソースを設定する。

サービス名

「JP1_DTNAVI_WEBCON」を設定する。

レジストリの複製

指定しない。

フェールオーバーのしきい値

1（推奨値）

フェールオーバーの期間（秒）

900（推奨値）

待ちのタイムアウト（秒）

300（推奨値）

JP1_ITDM2_Web Serverの設定内容

リソース名

設定項目

設定内容

JP1_ITDM2_Web Server

名前

任意の名称を指定する。

リソースの種類

「汎用サービス」を設定する。

グループ

管理用サーバのグループ名を設定する。

実行可能所有者

現用系および待機系の2台のサーバを設定する。

依存関係

「ネットワーク名リソース」のリソースを設定する。

サービス名

「JP1_DTNAVI_WEBSVR」を設定する。

レジストリの複製

指定しない。

フェールオーバーのしきい値

1（推奨値）

フェールオーバーの期間（秒）

900（推奨値）

待ちのタイムアウト（秒）

300（推奨値）

JP1_ITDM2_Serviceの設定内容

リソース名

設定項目

設定内容

JP1_ITDM2_Service

名前

任意の名称を指定する。

リソースの種類

「汎用サービス」を設定する。

グループ

管理用サーバのグループ名を設定する。

実行可能所有者

現用系および待機系の2台のサーバを設定する。

依存関係

「JP1_ITDM2_DB Cluster Service」のリソースを設定する。

サービス名

「JP1_DTNAVI_MGRSRV」を設定する。

レジストリの複製

指定しない。

フェールオーバーのしきい値

1（推奨値）

フェールオーバーの期間（秒）

900（推奨値）

待ちのタイムアウト（秒）

300（推奨値）

JP1_ITDM2_Agent Controlの設定内容

リソース名

設定項目

設定内容

JP1_ITDM2_Agent Control

名前

任意の名称を指定する。

リソースの種類

「汎用サービス」を設定する。

グループ

管理用サーバのグループ名を設定する。

実行可能所有者

現用系および待機系の2台のサーバを設定する。

依存関係

「JP1_ITDM2_DB Cluster Service」のリソースを設定する。

サービス名

「JP1_DTNAVI_AGCTRL」を設定する。

レジストリの複製

指定しない。

フェールオーバーのしきい値

1（推奨値）

フェールオーバーの期間（秒）

900（推奨値）

待ちのタイムアウト（秒）

300（推奨値）

2.10.3　現用系サーバでJP1/IT Desktop Management 2をセットアップする

ここでは、セットアップ画面のうち、クラスタシステムを運用するための設定が必要なものについて説明します。

重要

コンピュータがWindows Server 2016またはWindows Server 2012の場合、フォルダの設定時に次のフォルダは指定しないでください。

システムドライブ:¥program files¥WindowsApps配下のフォルダ

仮想プロビジョニングによって作成した記憶域のフォルダ

［クラスタ環境］画面の設定内容

セットアップの［クラスタ環境］画面で、クラスタシステムを運用するための設定をします。［クラスタ環境］画面を次の図に示します。

次のように設定してください。

［クラスタ構成でIT Desktop Management 2 - Managerを運用する］をチェックする。

［現用系］を選択する。

［論理ホスト名］および［論理IPアドレス］を設定する。

このとき、［インポートする設定ファイル］は設定不要です。

セットアップが完了すると、次に示すファイルが出力されます。このファイルを待機系サーバにコピーしてください。

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥conf¥jdn_manager_setup.conf

［フォルダの設定］画面の設定内容

セットアップの［フォルダの設定］画面で、クラスタシステムを運用するための設定をします。［フォルダの設定］画面を次の図に示します。

次に示す項目に共有ディスクのパスを設定してください。

［データベースフォルダ］

［データフォルダ］

また、以降の画面で、次に示す項目に共有ディスクのパスを設定してください。

［操作ログの設定］画面の［操作ログのデータベースフォルダ］（操作ログを取得する場合）、および［操作ログの保管先フォルダ］（操作ログの保管先フォルダにローカルディスク上のフォルダを指定する場合）

［保存用の変更履歴の出力設定］画面の［変更履歴の出力先フォルダ］（変更履歴の出力先フォルダにローカルディスク上のフォルダを指定する場合）

このほかの項目については、通常のセットアップと同じです。

関連リンク

1.2.4　単数サーバ構成の管理用サーバまたは複数サーバ構成の統括管理用サーバをセットアップする手順

2.10.4　待機系サーバでJP1/IT Desktop Management 2をセットアップする

現用系サーバでの設定と同様に、待機系サーバでのセットアップを実行します。

ここでは、セットアップ画面のうち、クラスタシステムを運用するための設定が必要なものについて説明します。

セットアップの［クラスタ環境］画面では、次のように設定してください。

［クラスタ構成でIT Desktop Management 2 - Managerを運用する］をチェックする。

［待機系］を選択する。

［インポートする設定ファイル］に現用系サーバでの設定でコピーしたファイルを指定する。

［フォルダの設定］画面の設定内容は、通常のセットアップと同じです。ただし、待機系サーバをセットアップする場合は、次に示す項目は非活性表示され設定できません。

［データベースフォルダ］

［データフォルダ］

［データベース退避フォルダ］

また、待機系サーバでエージェントを登録する必要はありません。

関連リンク

1.2.4　単数サーバ構成の管理用サーバまたは複数サーバ構成の統括管理用サーバをセットアップする手順

3　セットアップ内容の変更

ここでは、管理用サーバでセットアップ時に設定した内容の変更について説明します。

3.1　データベースへの接続設定を変更する手順

JP1/IT Desktop Management 2にアクセスするためのパスワードやデータベース接続アドレスを変更できます。

データベースにアクセスするためのパスワードを変更するには：

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］を選択します。

セットアップ画面で［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの選択］画面で、［設定変更］を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

［データベースの設定］（パスワード変更）画面で、［データベースへのアクセス時のパスワードを変更する］をチェックし、現在のパスワードと新しいパスワードを入力して［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの確認］画面で設定内容を確認して、［次へ］ボタンをクリックします。

リモートインストールマネージャ、JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Consoleの停止を確認するダイアログが表示されます。確認したあとに、［OK］ ボタンをクリックしてください。クラスタシステム構成の場合は、ダイアログに表示されたサービスに関連付けされたクラスタリソースをオフラインにしたあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。

［リモートインストールマネージャを使用した配布のセットアップ］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

セットアップが開始され、処理中を示すダイアログが表示されます。セットアップが終了する と、［セットアップを終了します］画面が表示されます。

［セットアップを終了します］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

JP1/IT Desktop Management 2のデータベースにアクセスするためのパスワードが変更されます。

データベース接続アドレスを変更するには：

管理用サーバでstopservice コマンドを実行し、サービスを停止します。

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］を選択します。

セットアップ画面で［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの選択］画面で、［設定変更］を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

［データベースの設定］（パスワード変更）画面でパスワードを変更しないで、［次へ］ボタンをクリックします。

［クラスタ環境］画面で、クラスタ構成で運用しない設定にして、［次へ］ボタンをクリックします。

［データベースの設定］（IPアドレス、キャッシュ設定）画面で、データベースにアクセスするための管理用サーバのIPアドレスを変更して［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの確認］画面が表示されるまで、［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの確認］画面で設定内容を確認して、［次へ］ボタンをクリックします。

リモートインストールマネージャ、JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Consoleの停止を確認するダイアログが表示されます。確認したあとに、［OK］ ボタンをクリックしてください。

［リモートインストールマネージャを使用した配布のセットアップ］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

セットアップが開始され、処理中を示すダイアログが表示されます。セットアップが終了すると、［セットアップを終了します］画面が表示されます。

［セットアップを終了します］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

停止したサービスはセットアップ終了後、自動的に開始されます。

JP1/IT Desktop Management 2のデータベース接続アドレスが変更されます。

3.2　使用するフォルダを変更する手順

管理用サーバで使用するフォルダを変更できます。データベースに使用するディスク容量が不足した場合は、十分な空き容量があるディスクにデータベースのフォルダを変更してください。

重要

コンピュータがWindows Server 2016、Windows Server 2012 R2またはWindows Server 2012の場合、フォルダの設定時に次のフォルダは指定しないでください。

システムドライブ:¥program files¥WindowsApps配下のフォルダ

仮想プロビジョニングによって作成した記憶域のフォルダ

使用するフォルダを変更するには：

Administrator権限を持つユーザーでOSにログオンします。

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］を選択します。

セットアップ画面で［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの選択］画面で、［設定変更］を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

［フォルダの設定］画面が表示されるまで、［次へ］ボタンをクリックします。

必要に応じてフォルダを変更します。

［セットアップの確認］画面が表示されるまで、［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの確認］画面で設定内容を確認して、［次へ］ボタンをクリックします。

データベースフォルダについては、変更前のフォルダからデータベースが削除され、変更後のフォルダにデータベースが作成されます。データベース内の操作ログ以外のデータは、変更前の状態で引き継がれますが、変更前の操作ログデータは削除されます。必要に応じて操作ログの手動取り込みを実施してください。

データフォルダのデータは、変更後のフォルダに移動されます。

操作ログの保管先フォルダは、変更前のフォルダとそのフォルダに格納されているデータがそのまま残ります。変更後のフォルダには、フォルダの変更後に取得される操作ログのデータが格納されます。1つのフォルダに操作ログのデータをまとめておきたいときは、変更前のフォルダに格納されているデータを、変更後のフォルダに移動してください。

操作ログのデータベースフォルダを変更すると、変更前のデータは削除されます。必要に応じて操作ログの手動取り込みを実施してください。

3.3　操作ログの取得を設定する手順

管理用サーバのセットアップ項目です。

利用者の操作をログとして記録できます。操作ログを取得すると、ファイルの持ち込みまたは持ち出しを追跡したり、不審操作を行ったコンピュータを特定したりできます。

なお、操作ログを取得できるのは、オンライン管理のコンピュータ（Windowsエージェント）だけです。

ヒント

操作ログの取得の有無は、セットアップとセキュリティポリシーの両方で設定が必要です。操作ログを取得する場合、ここでの設定とあわせて、セキュリティポリシーで操作ログの取得を有効に設定してください。また、取得する操作ログの種類はセキュリティポリシーで設定できます。

重要

管理用サーバのセットアップで操作ログを取得しない設定にしている場合、セキュリティポリシーで操作ログの取得を有効にしても、コンピュータから取得した操作ログは保存されません。

重要

コンピュータがWindows Server 2016、Windows Server 2012 R2またはWindows Server 2012の場合、フォルダの設定時に次のフォルダは指定しないでください。

システムドライブ:¥program files¥WindowsApps配下のフォルダ

仮想プロビジョニングによって作成した記憶域のフォルダ

操作ログの取得を設定するには：

Administrator権限を持つユーザーでOSにログオンします。

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］を選択します。

セットアップ画面で［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの選択］画面で、［設定変更］を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

［操作ログの設定］画面が表示されるまで、［次へ］ボタンをクリックします。

［操作ログを取得する］をチェックして、［次へ］ボタンをクリックします。

操作ログを保管する場合は、表示された画面で［操作ログを保管する］をチェックして、［操作ログの保管先フォルダ］を指定します。また、必要に応じて、保管先フォルダに接続するためのユーザー名とパスワードを指定します。

［次へ］ボタンをクリックします。

表示された画面で、次の項目を設定します。

［管理対象の機器の台数］

操作ログを取得するコンピュータの大よその台数を指定します。

［操作ログのデータベース格納最大日数］

操作ログを操作ログのデータベースに何日分取り込むかを指定します。デフォルトは60日です。なお、操作ログの自動取り込みを設定した場合、利用者の操作ログはデフォルトでは最新30日分が、［操作ログのデータベースフォルダ］で指定したフォルダに自動的に保存されます。自動取り込みされる操作ログの格納期間は、［操作ログの設定］で変更できます。

［必要なディスク容量］

［管理対象の機器の台数］および［操作ログのデータベース格納最大日数］の指定に基づいて、自動で算出されます。

［操作ログのデータベースフォルダ］

操作ログを保存するためのデータベースを作成するフォルダを指定します。［必要なディスク容量］に表示されている容量よりも、空き容量が大きいディスクのフォルダを指定してください。

ヒント

［操作ログのデータベース格納最大日数］および［必要なディスク容量］は目安です。取り込める操作ログの期間や使用するディスク容量は、実際に管理している機器の台数や操作ログの情報量によって異なります。

［次へ］ボタンをクリックします。

操作ログの検索性能を向上させるために、データベースのキャッシュを追加する場合は、表示された画面で、追加するキャッシュ容量を指定します。

管理対象のコンピュータ2,500台あたり、1ギガバイトを設定してください。

［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの確認］画面が表示されるまで、［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの確認］画面で設定内容を確認して、［次へ］ボタンをクリックします。

リモートインストールマネージャ、JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Consoleの停止を確認するダイアログが表示されます。確認したあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。クラスタシステム構成の場合は、ダイアログに表示されたサービスに関連付けされたクラスタリソースをオフラインにしたあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。

［リモートインストールマネージャを使用した配布のセットアップ］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

セットアップが開始され、処理中を示すダイアログが表示されます。セットアップが終了すると、［セットアップを終了します］画面が表示されます。

［セットアップを終了します］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

操作ログを取得できるようになります。

重要

操作ログの取得に関する設定を変更する場合、すでに操作ログを取得しているときは、［管理対象の機器の台数］および［操作ログのデータベース格納最大日数］を現在の設定値より小さくすることはできません。

3.4　保存用の変更履歴の出力を設定する手順

管理用サーバのセットアップ項目です。

保存用の変更履歴の出力を設定すると、CSVファイルに保存用の変更履歴が定期的に出力されます。保存用の変更履歴を出力しておけば、変更履歴が600,000件を超える場合も変更の内容を保持できます。

保存用の変更履歴の出力を設定するには：

Administrator権限を持つユーザーでOSにログオンします。

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］を選択します。

セットアップ画面で［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの選択］画面で、［設定変更］を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

［保存用の変更履歴の出力設定］画面が表示されるまで、［次へ］ボタンをクリックします。

［保存用の変更履歴を定期的に出力する］をチェックして［変更履歴の出力先フォルダ］を指定します。

重要

コンピュータがWindows Server 2016、Windows Server 2012 R2またはWindows Server 2012の場合、フォルダの設定時に次のフォルダは指定しないでください。

システムドライブ:¥program files¥WindowsApps配下のフォルダ

仮想プロビジョニングによって作成した記憶域のフォルダ

［セットアップの確認］画面が表示されるまで、［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの確認］画面で設定内容を確認して、［次へ］ボタンをクリックします。

リモートインストールマネージャ、JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Consoleの停止を確認するダイアログが表示されます。確認したあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。クラスタシステム構成の場合は、ダイアログに表示されたサービスに関連付けされたクラスタリソースをオフラインにしたあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。

［リモートインストールマネージャを使用した配布のセットアップ］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

セットアップが開始され、処理中を示すダイアログが表示されます。セットアップが終了する と、［セットアップを終了します］画面が表示されます。

［セットアップを終了します］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

保存用の変更履歴が定期的に出力されるようになります。保存用の変更履歴では、次の項目がCSVファイルに出力されます。

変更履歴の項目

説明

変更された日時

機器情報に変更が発生した日時（機器情報の更新日時と同じ日時）が出力されます。

なお、外部記憶媒体を使用して機器情報を管理用サーバに通知した場合は、情報収集用ツール、またはオフライン用ポリシー適用ツールで機器情報を収集した日時を出力します。

変更された項目

変更された機器情報の項目が出力されます。

変更前

変更前の機器情報が出力されます。

変更後

変更後の機器情報が出力されます。

変更発生時のホスト名

機器情報が変更された時点の、機器のホスト名を出力します。変更された項目がホスト名の場合は、変更後のホスト名を出力します。変更が発生した機器を特定するための情報です。

3.5　ポート番号を変更する手順

管理用サーバで使用するポート番号を変更できます。

重要

運用中にポート番号を変更すると、エージェントからの接続ができなくなります。ポート番号を変更する場合は、エージェントでもポート番号の設定を変更してください。

ポート番号を変更するには：

Administrator権限を持つユーザーでOSにログオンします。

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］を選択します。

セットアップ画面で［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの選択］画面で、［設定変更］を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

［ポート番号の設定］画面が表示されるまで、［次へ］ボタンをクリックします。

必要に応じてポート番号を変更します。

変更できる内容を次に示します。

［管理者のコンピュータからの接続受付ポート番号］　

JP1/IT Desktop Management 2を操作するコンピュータから管理用サーバの接続に使用するポート番号を入力します。

［エージェントからの接続受付ポート番号］　

エージェントから管理用サーバの接続に使用するポート番号を入力します。

［エージェントの起動要求用のポート番号］　

管理用サーバからエージェントへの通信に使用するポート番号を入力します。

［サーバでの使用ポート番号］　

JP1/IT Desktop Management 2が使用するポート番号を入力します。

［リモートコントロールでの使用ポート番号］　

リモートコントロール機能で使用するポート番号を入力します。

［複数サーバ構成の接続ポート番号］　

複数サーバ構成の場合に、管理用中継サーバで使用するポート番号を入力します。

ポート番号の詳細については、「付録A.1　ポート番号一覧」を参照してください。

［セットアップの確認］画面が表示されるまで、［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの確認］画面で設定内容を確認して、［次へ］ボタンをクリックします。

リモートインストールマネージャ、JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Consoleの停止を確認するダイアログが表示されます。確認したあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。クラスタシステム構成の場合は、ダイアログに表示されたサービスに関連付けされたクラスタリソースをオフラインにしたあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。

［リモートインストールマネージャを使用した配布のセットアップ］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

セットアップが開始され、処理中を示すダイアログが表示されます。セットアップが終了すると、［セットアップを終了します］画面が表示されます。

［セットアップを終了します］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

ポート番号が変更されます。

3.6　管理用中継サーバの上位接続先の設定を変更する手順

管理用中継サーバのセットアップ項目です。

管理用中継サーバの上位接続先の設定を変更できます。

上位接続先の設定を変更するには：

Administrator権限を持つユーザーでOSにログオンします。

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］を選択します。

セットアップ画面で［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの選択］画面で、［設定変更］を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

［管理用中継サーバの設定］画面が表示されるまで、［次へ］ボタンをクリックします。

［ホスト名またはIPアドレス］に接続先のホスト名またはIPアドレスを指定し、［次へ］ボタンをクリックします。

接続先は、上位の管理用サーバの［アドレス解決の設定］画面で選択した運用キーで指定してください。

［セットアップの確認］画面が表示されるまで、［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの確認］画面で設定内容を確認して、［次へ］ボタンをクリックします。

リモートインストールマネージャ、JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Consoleの停止を確認するダイアログが表示されます。確認したあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。クラスタシステム構成の場合は、ダイアログに表示されたサービスに関連付けされたクラスタリソースをオフラインにしたあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。

［リモートインストールマネージャを使用した配布のセットアップ］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

セットアップが開始され、処理中を示すダイアログが表示されます。セットアップが終了すると、［セットアップを終了します］画面が表示されます。

［セットアップを終了します］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

管理用中継サーバの上位接続先の設定が変更されます。

3.7　管理用中継サーバの上位通知の設定を変更する手順

管理用中継サーバのセットアップ項目です。

上位通知の設定をすると、収集した操作ログ情報とUSBデバイスの登録情報を、上位の管理用サーバに送信できます。上位の管理用サーバは、直下の機器の情報、および配下の管理用中継サーバから送信された情報をまとめて管理できます。

上位通知の設定を変更するには：

Administrator権限を持つユーザーでOSにログオンします。

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］を選択します。

セットアップ画面で［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの選択］画面で、［設定変更］を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

［管理用中継サーバの設定］画面が表示されるまで、［次へ］ボタンをクリックします。

必要に応じて次の項目を変更し、［次へ］ボタンをクリックします。

操作ログを送信する

収集した操作ログを上位の管理用サーバに送信する場合に選択します。

USBデバイスの登録情報を送信する

収集したUSBデバイスの登録情報を、上位の管理用サーバに送信する場合に選択します。

ヒント

操作ログを取得するには、管理元の管理用中継サーバで、セキュリティポリシーの操作ログの取得を有効にしてください。

［セットアップの確認］画面が表示されるまで、［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの確認］画面で設定内容を確認して、［次へ］ボタンをクリックします。

リモートインストールマネージャ、JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Consoleが使用中でないことの確認を促すダイアログが表示されます。確認したあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。

クラスタシステム構成の場合は、ダイアログに表示されたサービスに関連付けされたクラスタリソースをオフラインにしたあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。

［リモートインストールマネージャを使用した配布のセットアップ］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

セットアップが開始され、処理中を示すダイアログが表示されます。セットアップが終了すると、［セットアップを終了します］画面が表示されます。

［セットアップを終了します］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

管理用中継サーバの上位通知の設定が変更されます。

3.8　管理用中継サーバの通信設定を変更する手順

管理用中継サーバのセットアップ項目です。

管理用中継サーバの通信設定を変更できます。

通信設定を変更するには：

Administrator権限を持つユーザーでOSにログオンします。

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］を選択します。

セットアップ画面で［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの選択］画面で、［設定変更］を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

［管理用中継サーバの通信設定］画面が表示されるまで、［次へ］ボタンをクリックします。

必要に応じて次の項目を変更し、［次へ］ボタンをクリックします。

上位サーバへの通知間隔

上位の管理用サーバに機器情報および機器に関連するデータを通知する間隔を指定します。

ポーリングの間隔

管理用中継サーバと上位の管理用サーバ間のポーリングの間隔を指定します。

無通信を監視する

上位の管理用サーバから応答のない時間が、設定した時間を超えた場合に通信エラーとするときに選択します。［監視時間］に無通信と判定する時間を指定します。

通信エラー時にリトライする

通信エラーが発生した場合、通信をリトライするときに選択します。［リトライ回数］と［リトライ間隔］を指定します。

［セットアップの確認］画面が表示されるまで、［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの確認］画面で設定内容を確認して、［次へ］ボタンをクリックします。

リモートインストールマネージャ、JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Consoleが使用中でないことの確認を促すダイアログが表示されます。確認したあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。

クラスタシステム構成の場合は、ダイアログに表示されたサービスに関連付けされたクラスタリソースをオフラインにしたあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。

［リモートインストールマネージャを使用した配布のセットアップ］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

セットアップが開始され、処理中を示すダイアログが表示されます。セットアップが終了すると、［セットアップを終了します］画面が表示されます。

［セットアップを終了します］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

管理用中継サーバの通信の設定が変更されます。

3.9　管理用中継サーバのリモートコントロール設定を変更する手順

管理用中継サーバのセットアップ項目です。

管理用中継サーバのリモートコントロールの設定を変更できます。

リモートコントロールの設定を変更するには：

Administrator権限を持つユーザーでOSにログオンします。

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］を選択します。

セットアップ画面で［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの選択］画面で、［設定変更］を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

［管理用中継サーバのリモートコントロール設定］画面が表示されるまで、［次へ］ボタンをクリックします。

必要に応じて次の項目を変更し、［次へ］ボタンをクリックします。

開始時の処理

管理用中継サーバ用のエージェントを起動した時に、自動的にリモコンエージェントを起動させるかどうかを設定します。

接続設定

［コントローラとの接続時に使用するポート番号］には標準接続で使用するポート番号を、［VNCサーバなどRFBプロトコルで利用するポート番号］にはRFB接続で使用するポート番号を指定します。

接続モード

接続先のコンピュータが、どの接続モードを許可するかを選択します。

表示された画面で、必要に応じて次の設定をし、［次へ］ボタンをクリックします。

コントロール許可の設定

リモートコントロール機能の使用を許可するコントローラを指定したい場合に、許可するコントローラを追加します。

ユーザー設定

コントローラとの接続時にユーザー認証を指定したい場合に、ユーザーの［名前］と［種別］を追加します。

［セットアップの確認］画面が表示されるまで、［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの確認］画面で設定内容を確認して、［次へ］ボタンをクリックします。

リモートインストールマネージャ、JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Consoleの停止を確認するダイアログが表示されます。確認したあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。クラスタシステム構成の場合は、ダイアログに表示されたサービスに関連付けされたクラスタリソースをオフラインにしたあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。

［リモートインストールマネージャを使用した配布のセットアップ］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

セットアップが開始され、処理中を示すダイアログが表示されます。セットアップが終了すると、［セットアップを終了します］画面が表示されます。

［セットアップを終了します］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

管理用中継サーバのリモートコントロールの設定が変更されます。

3.10　ユーザー管理の設定を変更する手順

JP1/Baseを使用してユーザー管理するかどうかを変更できます。 設定を変更すると、ログイン時の認証方法をITDM2認証またはJP1認証のどちらかに切り替えられます。

ユーザー管理の設定を変更するには：

Administrator権限を持つユーザーでOSにログオンします。

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］を選択します。

セットアップ画面で［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの選択］画面で、［設定変更］を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

［ユーザー管理の設定］画面が表示されるまで、［次へ］ボタンをクリックします。

必要に応じて次の項目を変更し、［次へ］ボタンをクリックします。

JP1/Baseを使用してユーザー管理する

ログイン時の認証方法をJP1認証にする場合は、この項目をチェックします。 この場合、JP1/IT Desktop Management 2 の運用開始前にJP1/Baseの認証サーバにJP1ユーザーを登録する必要があります。なお、JP1/IT Desktop Management 2ではユーザーアカウントのロックおよびパスワードの有効期限の設定ができなくなります。

ログイン時の認証方法をITDM2認証にする場合は、この項目のチェックを解除します。

JP1資源グループ名

［JP1/Baseを使用してユーザー管理する］をチェックした場合は、JP1資源グループ名も指定します。JP1資源グループ名は、JP1ユーザーを登録した際に設定したJP1資源グループ名と一致させてください。

［セットアップの確認］画面が表示されるまで、［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの確認］画面で設定内容を確認して、［次へ］ボタンをクリックします。

リモートインストールマネージャ、JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Consoleが使用中でないことの確認を促すダイアログが表示されます。確認したあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。

クラスタシステム構成の場合は、ダイアログに表示されたサービスに関連付けされたクラスタリソースをオフラインにしたあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。

［リモートインストールマネージャを使用した配布のセットアップ］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

セットアップが開始され、処理中を示すダイアログが表示されます。セットアップが終了すると、［セットアップを終了します］画面が表示されます。

［セットアップを終了します］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

ユーザー管理の設定が変更されます。

3.11　通貨単位を変更する手順

管理用サーバのセットアップ項目です。

資産管理で使用する通貨単位を変更できます。

通貨単位を変更するには：

Administrator権限を持つユーザーでOSにログオンします。

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］を選択します。

セットアップ画面で［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの選択］画面で、［設定変更］を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

［その他の設定］画面が表示されるまで、［次へ］ボタンをクリックします。

［通貨単位の設定］で［通貨単位］を入力し、［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの確認］画面で設定内容を確認して、［次へ］ボタンをクリックします。

リモートインストールマネージャ、JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Consoleが使用中でないことの確認を促すダイアログが表示されます。確認したあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。

クラスタシステム構成の場合は、ダイアログに表示されたサービスに関連付けされたクラスタリソースをオフラインにしたあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。

［リモートインストールマネージャを使用した配布のセットアップ］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

セットアップが開始され、処理中を示すダイアログが表示されます。セットアップが終了すると、［セットアップを終了します］画面が表示されます。

［セットアップを終了します］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

通貨単位が変更されます。

3.12　配布時に使用されるネットワーク帯域を制御する手順

管理用サーバから管理対象のコンピュータにソフトウェアやファイルを配布するときに、すべてのネットワーク帯域を使用しないように最大転送速度を設定して、ネットワーク帯域を制御できます。

ITDM互換配布のネットワーク帯域を制御するには：

Administrator権限を持つユーザーでOSにログオンします。

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］を選択します。

セットアップ画面で［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの選択］画面で、［設定変更］を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

［その他の設定］画面が表示されるまで、［次へ］ボタンをクリックします。

［管理用サーバでネットワークの帯域を制御する］をチェックして［最大転送速度］を入力し、［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの確認］画面で設定内容を確認して、［次へ］ボタンをクリックします。

リモートインストールマネージャ、JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Consoleが使用中でないことの確認を促すダイアログが表示されます。確認したあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。

クラスタシステム構成の場合は、ダイアログに表示されたサービスに関連付けされたクラスタリソースをオフラインにしたあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。

［リモートインストールマネージャを使用した配布のセットアップ］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

セットアップが開始され、処理中を示すダイアログが表示されます。セットアップが終了すると、［セットアップを終了します］画面が表示されます。

［セットアップを終了します］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

ネットワーク帯域が制御されるようになります。

リモートインストールマネージャを使用した配布のネットワーク帯域を制御するには：

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのサービスを停止します。

コンフィグレーションファイルに設定を追加します。

コンフィグレーションファイル（jdn_rim_distr_bwc.conf）の格納先は次のとおりです。

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥conf

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのサービスを起動します。

ネットワーク帯域が制御されるようになります。

コンフィグレーションファイルで設定する定義を次の表に示します。

セクション

キー

説明

初期値

省略可否

BandwidthCtrl

Function

リモートインストールマネージャを使用した配布時に流量制御するかどうかを指定します。

ON：流量制御する。

OFF：流量制御しない。

OFF

必須

SettingN※1

MinIP※2

0.0.0.0〜255.255.255.255の範囲で、IPアドレスの範囲の開始値を指定します。

0.0.0.0

必須

MaxIP

0.0.0.0〜255.255.255.255の範囲で、IPアドレスの範囲の終了値を指定します。

255.255.255.255

必須

MaxTransSpeedKbps

Kbps単位の整数（32※3〜8,388,608※4の範囲）で、最大転送速度を指定します。

15360

必須

注※1　Nは1〜30の数値です。IPアドレスの範囲を複数設定する場合は、Setting1、Setting2、Setting3のように定義します。なお、IPアドレスの範囲を複数設定する場合、各SettingNセクションのIPアドレスの範囲が重ならないように設定してください。

注※2　MaxIPより小さい値を指定します。MaxIPの値より大きい値を指定した場合、そのSettingNセクションの設定は無効になります。

注※3　KB単位に換算すると4KB/秒です（32 ÷ 8（bit） = 4）。

注※4　KB単位に換算すると1,048,576KB/秒です（8388608 ÷ 8（bit） = 1048576）。MB単位に換算すると1,024MB/秒です（8388608 ÷ 8（bit） ÷ 1024 = 1024）。

コンフィグレーションファイルの設定例を次に示します。

管理用サーバが属するLAN全体のネットワーク帯域の流量制御をする場合

[BandwidthCtrl]
Function=ON

[Setting1]
MinIP=0.0.0.0
MaxIP=255.255.255.255
MaxTransSpeedKbps=1024

特定のネットワーク帯域の流量制御をする場合

[BandwidthCtrl]
Function=ON

[Setting1]
MinIP=192.168.0.0
MaxIP=192.168.0.255
MaxTransSpeedKbps=1024

[Setting2]
MinIP=192.168.100.0
MaxIP=192.168.100.255
MaxTransSpeedKbps=320

コンフィグレーションファイルについての注意事項を次に示します。

セクションが重複している場合、先に定義したセクションが有効となります。

キーが重複している場合、セクション内で先に定義したキーが有効となります。

SettingNセクションのIPアドレスの範囲が次に示すように重なっている（192.168.100.*の範囲がSetting1とSetting2の両方に含まれている）場合は、優先順位が上位（Nの値に依存してSetting1が1番上）のセクションの設定で動作します。つまり、IPアドレスが192.168.100.*（*：0〜255）のエージェントへの配布は、最大転送速度が1,024Kbpsとなります。

[BandwidthCtrl]
Function=ON

[Setting1]
MinIP=192.168.0.0
MaxIP=192.168.100.255
MaxTransSpeedKbps=1024

[Setting2]
MinIP=192.168.100.0
MaxIP=192.168.200.255
MaxTransSpeedKbps=320

BandwidthCtrlセクションのFunctionキーにOFFを指定した場合は、有効なSettingNセクションがあっても、流量制御されません。

BandwidthCtrlセクションのFunctionキーにONを指定した場合に、有効なSettingNセクションが1個もないときには流量制御されません。

コンフィグレーションファイル（jdn_rim_distr_bwc.conf）のオープンに失敗した場合は、流量制御されません。

ヒント

リモートインストールマネージャを使用した配布機能での流量制御の適用状況は、管理用サーバ起動時に出力されるMAIN.LOGファイルかWindowsイベントログのメッセージで確認できます。

ヒント

次の場合、流量制御されません。

リモートコレクト機能によるファイルの収集

マルチキャスト配布を設定した場合の配布

3.13　ログイン制限情報を変更する手順

連続して何回ログインに失敗したらアカウントをロックするかやログインユーザーのパスワードの有効期限を変更できます。

重要

セットアップの［ユーザー管理の設定］画面でJP1認証を使用するよう設定した場合、JP1/IT Desktop Management 2ではユーザーアカウントのロックおよびパスワードの有効期限の設定ができなくなります。この場合、［その他の設定］画面の［ログイン情報の設定］に設定した値は適用されません。

アカウントをロックする連続入力失敗の回数やログインユーザーのパスワードの有効期限を変更するには：

Administrator権限を持つユーザーでOSにログオンします。

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］を選択します。

セットアップ画面で［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの選択］画面で、［設定変更］を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

［その他の設定］画面が表示されるまで、［次へ］ボタンをクリックします。

［その他の設定］画面の例を次に示します。

必要に応じて次の項目を変更し、［次へ］ボタンをクリックします。

アカウントをロックする連続入力失敗の回数

連続して何回ログインに失敗したら、アカウントをロックするかを指定します。

ユーザーパスワードの有効日数

ログインユーザーのパスワードの有効期限として、パスワードが有効な日数を指定します。

［セットアップの確認］画面で設定内容を確認して、［次へ］ボタンをクリックします。

リモートインストールマネージャ、JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Consoleの停止を確認するダイアログが表示されます。確認したあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。クラスタシステム構成の場合は、ダイアログに表示されたサービスに関連付けされたクラスタリソースをオフラインにしたあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。

［リモートインストールマネージャを使用した配布のセットアップ］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

セットアップが開始され、処理中を示すダイアログが表示されます。セットアップが終了すると、［セットアップを終了します］画面が表示されます。

［セットアップを終了します］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

ログイン制限情報が変更されます。

3.14　資産情報の登録と編集を抑止する手順

Asset Consoleを使用して資産管理をする場合、操作画面での資産情報の登録と編集を抑止するように設定できます。

資産情報の登録と編集を抑止するには：

Administrator権限を持つユーザーでOSにログオンします。

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］を選択します。

セットアップ画面で［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの選択］画面で、［設定変更］を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

［その他の設定］画面が表示されるまで、［次へ］ボタンをクリックします。

［その他の設定］画面の例を次に示します。

［操作画面で資産情報の操作を抑止する］をチェックし、［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの確認］画面で設定内容を確認して、［次へ］ボタンをクリックします。

リモートインストールマネージャ、JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Consoleの停止を確認するダイアログが表示されます。確認したあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。クラスタシステム構成の場合は、ダイアログに表示されたサービスに関連付けされたクラスタリソースをオフラインにしたあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。

［リモートインストールマネージャを使用した配布のセットアップ］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

セットアップが開始され、処理中を示すダイアログが表示されます。セットアップが終了すると、［セットアップを終了します］画面が表示されます。

［セットアップを終了します］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

操作画面での資産情報の登録と編集が抑止されます。

3.15　データベースをアップグレードする手順

管理用サーバのセットアップ項目です。

JP1/IT Desktop Management 2を上書きインストールした場合に、データベースのアップグレードが必要なときは、セットアップからデータベースをアップグレードしてください。

データベースをアップグレードするには：

Administrator権限を持つユーザーでOSにログオンします。

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］を選択します。

セットアップ画面で［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの選択］画面で［データベースアップグレード］を選択して、［次へ］ボタンをクリックします。

［データベースアップグレードの設定］画面でアップグレードの設定をして、［次へ］ボタンをクリックします。

データベースフォルダを変更した場合、データベース内の操作ログ以外のデータは、変更前の状態で引き継がれますが、変更前の操作ログデータは削除されます。必要に応じて操作ログの手動取り込みを実施してください。

［セットアップの確認］画面で設定内容を確認して、［次へ］ボタンをクリックします。

セットアップの完了を示すダイアログで、セットアップに続いてコンポーネントを登録するかどうかを設定して［OK］ボタンをクリックします。

コンポーネントとは、エージェントおよびネットワークモニタエージェントを指します。これらのプログラムを管理用サーバに登録しておくことで、エージェントを配信したり、ネットワークモニタエージェントを操作画面からインストールしたりできるようになります。

コンポーネントを登録する場合は、［コンポーネントの登録］ダイアログが表示されるので、コンポーネントの登録とアップデートについて設定します。

ヒント

インストールの続きでセットアップを起動した場合は、セットアップの完了を示すダイアログ上でコンポーネントのアップデートについて設定できます。

コンポーネントのアップデートについては、「5.7　コンポーネントのアップデート方法」を参照してください。

データベースがアップグレードされます。

3.16　データベースを初期化する手順

JP1/IT Desktop Management 2が使用するデータベースを初期化できます。

データベースを初期化するには：

Administrator権限を持つユーザーでOSにログオンします。

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］を選択します。

セットアップ画面で［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの選択］画面で、［サーバの再構築］を選択します。

［次へ］ボタンをクリックして、各画面でデータベースの設定をします。

［セットアップの確認］画面で設定内容を確認して、［次へ］ボタンをクリックします。

リモートインストールマネージャ、JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Consoleの停止を確認するダイアログが表示されます。確認したあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。クラスタシステム構成の場合は、ダイアログに表示されたサービスに関連付けされたクラスタリソースをオフラインにしたあとに、［OK］ボタンをクリックしてください。

セットアップの完了を示すダイアログで、セットアップに続いてコンポーネントを登録するかどうかを設定して［OK］ボタンをクリックします。

コンポーネントとは、エージェントおよびネットワークモニタエージェントを指します。これらのプログラムを管理用サーバに登録しておくことで、エージェントを配信したり、ネットワークモニタエージェントを操作画面からインストールしたりできるようになります。

コンポーネントを登録する場合は、［コンポーネントの登録］ダイアログが表示されるので、コンポーネントの登録とアップデートについて設定します。

コンポーネントのアップデートについては、「5.7　コンポーネントのアップデート方法」を参照してください。

データベースが初期化されます。

重要

データベースを初期化しても、フォルダに格納されているファイルは削除されません。作業用フォルダや操作ログのバックアップデータの保存フォルダのデータが不要な場合は、手動で削除してください。

4　構築時の設定のカスタマイズ

ここでは、構築時の設定で、カスタマイズできる項目について説明します。

4.1　最小構成システムの構築時の設定

4.1.1　探索条件を設定する手順（ネットワークの探索）

ネットワークの機器を探索する場合の探索条件を設定できます。

探索条件を設定するには：

設定画面を表示します。

メニューエリアで［機器の探索］−［探索条件の設定］−［ネットワークの探索］を選択します。

［探索範囲の設定内容］で探索範囲を設定します。

探索範囲には、最初から「管理用サーバセグメント」という名称の探索範囲が設定されています。管理用サーバセグメントとは、管理用サーバが含まれるセグメントのことです。

［認証情報］で認証情報を設定します。

認証情報を利用して探索する場合に、認証情報を設定してください。認証情報を登録したら、［探索範囲の設定内容］で探索範囲ごとに認証情報を割り当ててください。

［探索スケジュール］を編集します。

スケジュールを決めて定期的に探索を実行する場合に、スケジュールを設定してください。

［発見した機器への操作］を編集します。

機器の探索時に新しい機器が発見された場合の操作を設定してください。

［完了通知］を編集します。

機器の探索が完了したらJP1/IT Desktop Management 2の管理者にメールで通知する場合に、通知先を設定してください。

利用するメールサーバ（SMTPサーバ）の情報を設定していない場合は、［メールサーバの設定へ］のリンクをクリックして表示される画面で、メールサーバの情報を設定してください。

探索条件の設定が完了します。

設定した探索条件で探索を即時実行する場合は、［探索を開始］ボタンをクリックしてください。即時実行しない場合は、［探索スケジュール］に従って実行されます。

探索の実行状況と実行結果は、設定画面の［探索履歴の確認］−［ネットワークの探索］画面で確認できます。

関連リンク

1.7.3　機器の探索状況の確認

4.1.2　ネットワークの探索時に使用する認証情報

4.1.2　ネットワークの探索時に使用する認証情報

ネットワークの探索では、ARPとICMPを利用して機器が発見されますが、それだけでは機器の詳細情報は収集されません。探索時に機器の詳細情報も収集するためには、発見された機器に対してSNMPまたはWindowsの管理共有を利用して接続できるように認証情報を設定する必要があります。

SNMPの認証情報

コミュニティ名

Windowsの管理共有の認証情報

Administrator権限のユーザーID

パスワード

SNMPを利用できる機器の場合、コミュニティの認証ができるときは、発見と同時に機器種別の判別、および一部の機器情報を収集できます。

Windowsの管理共有が有効なコンピュータの場合、Administrator権限でログオン認証できるときは、コンピュータを発見すると同時に機器種別の判別、および大部分の機器情報を収集できます。さらに、エージェントを配信してインストールすることもできます。

重要

OSがWindows Me、Windows 98、Windows 95、およびWindows NT 4.0のコンピュータは、発見されても機器種別が「不明な機器」として扱われることがあります。

重要

1台の機器にネットワークカードが複数ある場合、ICMPが使用されて探索されたとき、複数台の機器として発見されます。

ヒント

Windowsの管理共有の認証で使用するユーザーIDは、ドメインユーザーで認証する場合は、「ユーザーID@FQDN（完全修飾ドメイン名）」または「ドメイン名¥ユーザーID」の形式で指定してください。FQDNとは、ホスト名やドメイン名を省略しないで記述する形式です。例えば、「User001@PC001.hitachi.com」のように指定します。

ヒント

Windowsの管理共有の認証を利用する場合、コンピュータ側で管理共有の設定を有効にしておく必要があります。

探索は、各探索範囲に対して認証情報を組み合わせて実行します。デフォルトでは、設定したすべての認証情報が使われますが、部署ごとにSNMPのコミュニティ名を分けている場合や、Windowsの認証情報がコンピュータによって異なる場合などでは、探索範囲ごとに必要な認証情報だけを選択して実行することもできます。

なお、ネットワークの探索で使用する認証情報は、エージェントを配信するときにも利用されます。探索したあとでエージェントを配信する場合は、設定画面の［機器の探索］−［探索条件の設定］−［ネットワークの探索］画面で、配信先のコンピュータが含まれる探索範囲に対してWindowsの管理共有の認証情報を設定しておく必要があります。

4.1.3　エージェント設定を追加する手順

コンピュータによって監視間隔の設定を分けたい場合、エージェント設定を追加できます。

エージェント設定を追加するには：

設定画面を表示します。

メニューエリアで［エージェント］−［Windows エージェント設定とインストールセットの作成］を選択します。

インフォメーションエリアで［エージェント設定を追加］ボタンをクリックします。

表示されるダイアログでエージェント設定の情報を入力して、［OK］ボタンをクリックします。

エージェント設定が追加され、エージェント設定の一覧に表示されます。

追加したエージェント設定は、［Windows エージェント設定の割り当て］画面でエージェント設定を割り当てることで、エージェント導入済みのコンピュータにも適用できます。

4.1.4　中継システムの設定を追加する手順

リモートインストールマネージャを使用して配布する場合で、中継システムによって、ID登録先システム、運用キー、管理用サーバへの通知、中継システムでの処理の設定などを分けたいときは、中継システムの設定を追加できます。なお、中継システムの設定はエージェント設定の一部として設定します。

中継システムの設定を追加するには：

設定画面を表示します。

メニューエリアで［エージェント］−［Windows エージェント設定とインストールセットの作成］を選択します。

インフォメーションエリアで［エージェント設定を追加］ボタンをクリックします。

表示されるダイアログで［中継システムの設定］を選択し、設定情報を入力します。

必要に応じて、ほかのメニュー項目についても設定情報を入力して、［OK］ボタンをクリックします。

中継システム用のエージェント設定が追加され、エージェント設定の一覧に表示されます。

追加したエージェント設定は、［Windows エージェント設定の割り当て］画面でエージェント設定を割り当てることで、中継システム導入済みのコンピュータにも適用できます。

4.1.5　コンフィグレーションファイルで処理の設定を変更する手順

処理の開始時刻やJP1/IT Desktop Management 2 - Agentをアンインストールした時に、機器の廃棄として扱うか、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentのアンインストールとして扱うかどうかの指定などは、コンフィグレーションファイルの設定を変更することで有効になります。

コンフィグレーションファイル（jdn_manager_config.conf）を設定するには：

コンフィグレーションファイルに設定を追加します。

コンフィグレーションファイル（jdn_manager_config.conf）の格納先は次のとおりです。

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥conf

コンフィグレーションファイルで設定する定義を次の表に示します。

プロパティ

説明

設定値

デフォルト

State_AfterAgentUninstalling※1

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentをアンインストールした時に、機器の廃棄として扱うか、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentのアンインストールとして扱うかどうかの指定

0：アンインストールとして扱う

1：機器の廃棄として扱う

0

Report_Data_MakeTime

レポートの集計データを作成する時間

00:00〜23:59

23:00

Report_Digest_MakeTime

ダイジェストレポートを作成する時間

00:00〜23:59

06:00

DB_MentenanceTime

データベースをメンテナンスする時間

00:00〜23:59

05:00

ChangeHistory_GetTime

変更履歴を取得する時間

00:00〜23:59

00:00

OpLog_DB_DeleteTime

自動取り込みされた操作ログのデータベースのメンテナンスを実施する時間

00:00〜23:59

01:00

DeviceAutoMaintenanceTime

機器のメンテナンスが有効な場合にメンテナンス処理を開始する時間

00:00〜23:59

23:00

AgentStartMenu_Display

インストールセット、エージェントの配信による、エージェントでのスタートメニューの表示についての設定

ON：エージェントのすべてのスタートメニューを表示する。

OFF：エージェントのすべてのスタートメニューを表示しない。※2

SELECT:xxx,xxx,... ：表示するスタートメニューを選別する。

xxxに指定できるメニュー項目を次に示します。複数を指定する場合は項目間をコンマ（,）で区切ってください。

IDR：［IDへの登録］

UINF：［利用者情報の入力］

PSM：［パッケージセットアップマネージャ］

RCCHAT：［リモコンエージェント］−［チャット］

RCREQ：［リモコンエージェント］−［リクエスタウィザード］

RCAGT：［リモコンエージェント］−［リモコンエージェント］

ATAIT：［管理者ツール］−［Automatic Installation Tool］

ATUSB：［管理者ツール］−［USBデバイスの登録］

ATSET：［管理者ツール］−［セットアップ］

ATPACK：［管理者ツール］−［パッケージャ］

ATSEND：［管理者ツール］−［収集情報の通知］

例えば、［パッケージセットアップマネージャ］と［USBデバイスの登録］を表示する場合は、次のように指定します。

SELECT:PSM,ATUSB

なし

SDM_Mapping_Name

JP1/IT Desktop Management 2 - Smart Device Managerに登録したスマートデバイスの名称を、JP1/IT Desktop Management 2の操作画面に表示するホスト名、コンピュータ名または機器名称としてマッピングするかどうかの設定

0：マッピングしない※3

1：マッピングする

1

注※1

エージェントからのアンインストール通知を受信できなかった場合は、これまでと同様に機器情報は変更されません。この場合は、必要に応じて機器情報を削除するなどして、対処してください。また、ネットワークモニタが有効なコンピュータは、機器情報が削除されません。ネットワークモニタを無効化したあと、機器情報を削除するなどして、対処してください。

注※2

Citrix XenApp、Microsoft RDSサーバの場合、エージェントのスタートメニューの表示をサポートしていないため、すべてのスタートメニューを非表示に設定してください。

注※3

「0」を設定した場合は、JP1/IT Desktop Management 2 - Smart Device Managerから取得したスマートデバイスに関する情報の利用者名、電話番号およびモデル名を組み合わせて区切り文字のコロン（:）で結合した形式の名称（例：佐藤大輔:09012345678:iPhone）がJP1/IT Desktop Management 2の操作画面のホスト名、コンピュータ名または機器名称として表示されるようになります。

コンフィグレーションファイルの設定例を次に示します。

#
# コンフィグレーションファイル
#
# 変更履歴を取得する時間
ChangeHistory_GetTime=00:00

コンフィグレーションファイルの設定は、JP1/IT Desktop Management 2のサービスの再起動後に適用されます。

4.1.6　エージェントの監視項目を変更する手順

エージェント導入済みのコンピュータを定期的に監視する項目を、インベントリ設定ファイル（jdng_inventory.conf）を使用することで変更できます。

エージェントの監視項目を変更するには：

次の表に示す内容を入力したインベントリ設定ファイル（jdng_inventory.conf）をテキストエディタで作成し、%ALLUSERSPROFILE%¥HITACHI¥jp1itdma¥confフォルダに格納します。

セクション

キー名

説明

設定値

デフォルト

SystemInventory

DHCPLeaseExpires

DHCPリース期限日時の変更を監視するかどうかを指定できます。

セクションやキー名が存在しない場合、または無効な値が設定されている場合は、デフォルト値0として動作します。

0：監視しない

1：監視する

0

DHCPLeaseObtained

DHCPリース取得日時の変更を監視するかどうかを指定できます。

セクションやキー名が存在しない場合、または無効な値が設定されている場合は、デフォルト値0として動作します。

0：監視しない

1：監視する

0

エージェントの監視項目が変更されます。

DHCPリース期限日時とDHCPリース取得日時を監視対象項目とする場合の、インベントリ設定ファイルの設定例を次に示します。この場合の監視間隔は、エージェント設定の［基本設定］−［上位システムとの通信のタイミング］−［監視間隔（セキュリティ項目以外）（分）］に指定した値になります。

[SystemInventory]
DHCPLeaseExpires=1
DHCPLeaseObtained=1

なお、インベントリ設定ファイルで設定した内容は、次に機器情報を取得するタイミングから自動的に適用されます。

4.1.7　UNIXエージェント、Macエージェントのソフトウェア情報管理の設定を変更する手順

UNIXやMacのソフトウェア情報を取得してJP1/IT Desktop Management 2の操作画面で管理するには、コンフィグレーションファイル（jdn_manager_config.conf）を編集する必要があります。コンフィグレーションファイルを編集すると、管理対象のUNIXやMacのコンピュータから通知されたり、ジョブの実行でUNIXエージェントやMacエージェントから収集したりした、UNIXやMacのソフトウェア情報を機器画面に表示できるようになります。また、UNIX用やMac用のソフトウェアライセンス管理もできるようになります。ただし、OSによっては1,000件以上の情報が通知され、視認性の低下を招くおそれがあります。

なお、取得したソフトウェア名にはOS名（「Linux」、「HP-UX」、「AIX」、「Solaris」または「Mac」）が付加されます（例：Linux-xxx）。

コンフィグレーションファイル（jdn_manager_config.conf）を設定するには：

コンフィグレーションファイルの設定を変更します。

コンフィグレーションファイル（jdn_manager_config.conf）の格納先は次のとおりです。

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥conf

コンフィグレーションファイルで設定する定義を次の表に示します。

プロパティ

説明

設定値

デフォルト

UNIX_Software_Manage

UNIXやMacのソフトウェア情報を管理するかどうかの指定

YES：管理する

NO：管理しない

NO

コンフィグレーションファイルの設定は、JP1/IT Desktop Management 2のサービスの再起動後に適用されます。

4.1.8　安全性が低いと判定されるパスワードをカスタマイズする

［OSのセキュリティ設定情報］−［アカウント情報］−［パスワードの安全性］項目で安全性が低いと判定されるパスワードを、パスワード定義ファイル（jdng_security.xml）を使用することで変更できます。

(1)　新規インストールするエージェントに対して適用する場合

「(3)　jdng_security.xmlの設定内容」に示す内容を入力したパスワード定義ファイル（jdng_security.xml）をテキストエディタで作成し、エージェントのインストールセットの［インストールセット設定項目］−［展開するファイルの設定］に指定してください。

展開するファイル：jdng_security.xml

展開先フォルダ：「%ITDM2AGT%¥conf」をプルダウンから選択して指定ください。

(2)　既存環境に対して適用する場合

エージェント管理の場合：

「(3)　jdng_security.xmlの設定内容」に示す内容を入力したパスワード定義ファイル（jdng_security.xml）をテキストエディタで作成し、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentのインストールフォルダ¥jp1itdma¥confフォルダに格納します。

エージェントレス管理の場合：

「jdng_security.xmlの設定内容」に示す内容を入力したパスワード定義ファイル（jdng_security.xml）をテキストエディタで作成し、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのインストールフォルダ¥bin¥miniagentフォルダに格納します。

なお、探索済みのエージェントレス端末には適用されないため、探索実施前に定義ファイルを格納してください。

(3)　jdng_security.xmlの設定内容

jdng_security.xmlはXMLの形式です。エージェントをインストール後のXMLファイルの内容は、次に示す内容になっています。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Security CreationDate="2009-04-03T00:00:00.000Z">

<PasswordCheck>

<NoPassword>1</NoPassword>

<UserAccount>15</UserAccount>

<ComputerName>7</ComputerName>

<Password>password</Password>

<Password>PASSWORD</Password>

<Password>Password</Password>

<Password>admin</Password>

<Password>ADMIN</Password>

<Password>Admin</Password>

<Password>administrator</Password>

<Password>ADMINISTRATOR</Password>

<Password>Administrator</Password>

</PasswordCheck>

</Security>

<Security>/<PasswordCheck>下のエレメント値を編集することで、安全性が低い判定とされるパスワードを変更できます。

エレメント

説明

設定値

デフォルト

NoPassword

空白のパスワードをチェックするかどうか設定します。

0または1以外を指定した場合は、「空白のパスワードをチェックする」として動作します。

0：空白のパスワードをチェックしない

1：空白のパスワードをチェックする

1

UserAccount

パスワードにユーザーアカウント名が使用されているかどうかのチェック方法を設定します。

チェックしたい項目の値を足した合計値を1〜15で指定します。

負の値、空白、範囲を超えた数値を指定した場合は、「すべての組み合わせをチェックする」として動作します。

0：チェックしない

1：すべて小文字の場合をチェックする

2：すべて大文字の場合をチェックする

4：先頭だけ大文字の場合をチェックする

8：ユーザーアカウントと完全一致の場合をチェックする

15

ComputerName

パスワードにコンピュータ名が使用されているかどうかのチェック方法を設定します。

チェックしたい項目の値を足した合計値を1〜7で指定します。

負の値、空白、範囲を超えた数値を指定した場合は、「すべての組み合わせをチェックする」として動作します。

0：チェックしない

1：すべて小文字の場合をチェックする

2：すべて大文字の場合をチェックする

4：先頭だけ大文字の場合をチェックする

7

Password

特定のキーワードがパスワードに使用されているかどうかをチェックする場合に、チェックするキーワードを指定します。

任意のパスワード

password

PASSWORD

admin

ADMIN

Admin

administrator

ADMINISTRATOR

Administrator

パスワードをチェックしない場合の設定例を次に示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Security CreationDate="2009-04-03T00:00:00.000Z">

<PasswordCheck>

<NoPassword>0</NoPassword>

<UserAccount>0</UserAccount>

<ComputerName>0</ComputerName>

</PasswordCheck>

</Security>

4.2　エージェントレス構成システムの構築時の設定

4.2.1　エージェントレスの機器の情報を定期的に更新する手順

エージェントを導入していない（エージェントレスの）機器から定期的に情報を収集して更新するかどうか、また、更新する頻度を設定できます。

エージェントレスの機器の情報を定期的に更新するには：

設定画面を表示します。

メニューエリアで［エージェント］−［エージェントレス管理の設定］を選択します。

インフォメーションエリアで、［定期的に更新する］にチェックします。

［更新間隔］に、何時間ごとに更新するかを設定します。

ヒント

情報を効率良く収集・更新するためには、エージェントレスの機器1,000台ごとに1時間の間隔を設定してください。例えば、エージェントレスの機器が800台ある場合は、1時間ごとに更新されるように設定します。

［適用］ボタンをクリックします。

設定した更新頻度で、エージェントレスの機器から情報が収集されて更新されます。

［定期的に更新する］のチェックを外すと、エージェントレスの機器から情報が収集されなくなります。

ヒント

JP1/IT Desktop Management 2では、より安全なセキュリティ管理をするため、管理対象のコンピュータにエージェントを導入することをお勧めしています。

4.3　サポートサービス連携構成システムの構築時の設定

4.3.1　サポートサービスと接続するための情報を設定する手順

Windowsの更新プログラムが最新かどうかを判定する場合や、最新のウィルス対策製品をセキュリティポリシーの判定項目にする場合、最新の更新プログラムやウィルス対策製品の情報をサポートサービスサイトから定期的にダウンロードする必要があります。このために、サポートサービスサイトと接続するための情報を設定しておく必要があります。

サポートサービスサイトに接続すると、更新プログラムの情報とウィルス対策製品の情報が自動的に最新の情報に更新されるようになります。

サポートサービスサイトから最新の情報を取得すると、管理対象のコンピュータに最新の更新プログラムやウィルス対策製品が適用されているかどうかを、セキュリティポリシーで判定できるようになります。

重要

サポートサービスサイトと接続するためには、サポートサービス契約をしている必要があります。

サポートサービスと接続するための情報を設定するには：

設定画面を表示します。

メニューエリアで［他システムとの接続］−［サポートサービスの設定］を選択します。

インフォメーションエリアで、接続するサポートサービスの情報を設定します。

接続するサポートサービスの情報については、リリースノートを確認してください。［接続テスト］ボタンをクリックすると、設定したサポートサービスに接続できるかどうかを確認できます。

［更新スケジュールの編集］で、サポートサービスサイトから最新の更新プログラム情報およびウィルス対策製品情報を取得するスケジュールを設定できます。

また、［更新プログラム一覧の更新通知先］で、セキュリティ画面の更新プログラム一覧が更新されたことをメール通知する宛先も設定できます。

［適用］ボタンをクリックします。

［更新スケジュールの編集］で設定したスケジュールに従って、サポートサービスサイトから最新のサポート情報がダウンロードされます。また、ダウンロードされた結果、更新プログラム一覧が更新された場合は、設定した宛先にメール通知されます。

ヒント

管理用サーバが外部のネットワークに接続できない場合は、外部に接続できるコンピュータを利用してサポートサービスサイトからサポート情報をダウンロードしてください。ダウンロードしたサポート情報は、［サポートサービスからの情報のオフライン更新］ダイアログ、またはupdatesupportinfoコマンドで管理用サーバに登録できます。

ヒント

サポートサービスサイトから情報を取得してセキュリティポリシーが更新されると、更新のタイミングで機器のセキュリティ状況が判定されます。

関連リンク

8.3　updatesupportinfo（サポートサービスからの情報の登録）

4.4　Active Directory連携構成システムの構築時の設定

4.4.1　Active Directoryと接続するための情報を設定する手順

Active Directoryに登録されている機器をJP1/IT Desktop Management 2の管理対象にしたり、組織階層の情報を取り込んだりするためには、探索対象のActive Directoryのドメイン情報を設定する必要があります。

Active Directoryと接続するための情報を設定するには：

設定画面を表示します。

メニューエリアで［他システムとの接続］−［Active Directoryの設定］を選択します。

Active Directoryから組織階層の情報を取得したい場合は、インフォメーションエリアの［Active Directoryの組織の情報を取得して、部署の情報に反映する］にチェックします。

接続するActive Directoryの情報を設定します。

Active Directoryの情報を複数設定する場合は、［追加］ボタンをクリックして情報を追加します。

［接続テスト］ボタンをクリックして、設定したActive Directoryに接続できるかどうかを確認します。

接続に問題がないことを確認できたら、［適用］ボタンをクリックします。

Active Directoryの探索を開始すると、ここで設定したActive Directoryの情報が収集されます。

Active Directoryの探索と同時にエージェントを配信する場合は、この画面で設定した認証情報が利用されます。

関連リンク

4.4.4　探索条件を設定する手順（Active Directoryの探索）

4.4.2　追加管理項目としてActive Directoryから取得する情報を設定する手順

Active Directoryで管理されている各機器の詳細情報を、追加管理項目として取得できます。Active Directoryで管理されている情報を追加管理項目として取得するには、追加管理項目の入力方法に［Active Directory から取得］を指定します。取得対象となるActive Directoryの管理項目も設定します。

追加管理項目としてActive Directoryから取得する情報を設定するには：

設定画面を表示します。

［資産管理］−［資産管理項目の設定］を選択します。

Active Directoryから情報を取得する項目を作成または編集します。

項目を新規作成する場合は［項目を追加］ボタンをクリックします。項目を編集する場合は、項目を選択して［編集］ボタンをクリックします。

表示されるダイアログで［入力方法］を［Active Directory から取得］に設定します。

取得対象となるActive Directory の管理項目を設定します。

このように設定することで、Active Directoryで管理されている情報が、各機器の追加管理項目として取得されるようになります。

4.4.3　Active Directoryに登録されている機器を探索する手順

機器を探索する方法の一つです。Active Directoryに登録されている機器を探索できます。

設定画面の［他システムとの接続］−［Active Directoryの設定］画面で、探索するActive Directoryのドメイン情報を設定したあと、設定画面の［機器の探索］−［探索条件の設定］−［Active Directoryの探索］画面で探索スケジュールなどを設定します。［探索を開始］ボタンをクリックすると、設定したスケジュールに従って探索が開始されます。

Active Directoryに登録されている機器を探索するには：

設定画面の［他システムとの接続］−［Active Directoryの設定］画面を表示します。

接続するActive Directoryのドメイン情報を設定します。

［接続テスト］ボタンをクリックすると、設定したActive Directoryに接続できるかどうかを確認できます。

重要

複数サーバ構成の場合、異なる管理用サーバに同じActive Directoryのドメイン情報を設定しないでください。それぞれの管理用サーバが機器を発見したタイミングで、機器情報の管理元が意図しないで変更されるため、機器情報を正常に管理できなくなるおそれがあります。

設定画面の［機器の探索］−［探索条件の設定］−［Active Directoryの探索］画面を表示します。

［探索スケジュール］で探索スケジュールを設定します。

［発見した機器への操作］で、発見した機器を自動的に管理対象にするかどうか、エージェントを自動配信するかどうかを設定します。

探索の完了を管理者にメールで通知したい場合は、［完了通知］で通知先を設定します。

画面右上の［探索を開始］ボタンをクリックします。

設定画面の［機器の探索］−［探索履歴の確認］−［Active Directoryの探索］画面に移動し、設定した探索スケジュールに従って探索が実行されます。

関連リンク

4.4.4　探索条件を設定する手順（Active Directoryの探索）

1.7.3　機器の探索状況の確認

4.4.4　探索条件を設定する手順（Active Directoryの探索）

Active Directoryに登録されている機器を探索する場合の探索条件を設定できます。

探索条件を設定するには：

設定画面を表示します。

メニューエリアで［機器の探索］−［探索条件の設定］−［Active Directoryの探索］を選択します。

［探索スケジュール］を編集します。

スケジュールを決めて定期的に探索を実行する場合に、スケジュールを設定してください。

［発見した機器への操作］を編集します。

機器の探索時に新しい機器が発見された場合の操作を設定してください。

［完了通知］を編集します。

機器の探索が完了したらJP1/IT Desktop Management 2の管理者にメールで通知する場合に、通知先を設定してください。

JP1/IT Desktop Management 2が利用するメールサーバ（SMTPサーバ）の情報を設定していない場合は、［メールサーバの設定へ］のリンクをクリックして表示される画面で、メールサーバの情報を設定してください。

重要

接続するActive Directoryのドメインを設定していないと探索は実行できません。［Active Directoryの設定］画面で、Active Directoryのドメインを設定してください。

探索条件の設定が完了します。

設定した探索条件で探索を即時実行する場合は、［探索を開始］ボタンをクリックしてください。即時実行しない場合は、［探索スケジュール］に従って実行されます。

探索の実行状況と実行結果は、設定画面の［探索履歴の確認］−［Active Directoryの探索］画面で確認できます。

関連リンク

1.7.3　機器の探索状況の確認

4.4.5　機器を管理対象にする手順

探索で発見された機器や除外対象の機器のうち、管理する機器は、管理対象にします。

機器を管理対象にすることで、機器情報を収集したり、セキュリティ状況を把握したりできるようになります。

機器を管理対象にするには：

設定画面を表示します。

メニューエリアで［機器の探索］−［発見した機器］を選択します。

管理対象にする機器を選択します。

［管理対象にする］ボタンをクリックします。

機器が管理対象になります。

管理対象の機器は、機器画面で収集された機器情報を確認できます。

ヒント

ネットワークモニタ機能が導入されている場合、機器が発見された時点では、ネットワークモニタ設定やネットワーク制御リストの設定に基づいて、機器のネットワーク接続が制御されます。機器を管理対象に設定すると、自動的にネットワーク接続が許可されます。

重要

機器を管理対象にすると、1台につきライセンスを1つ使用します。ライセンスが不足している場合は、機器を管理対象にできません。この場合、ライセンスを購入して追加する必要があります。

4.5　MDM連携構成システムの構築時の設定

4.5.1　MDMシステムと連携するための情報を設定する手順

MDMシステムからスマートデバイスの情報を取得してJP1/IT Desktop Management 2で管理するためには、MDMシステムとの接続情報や情報の取得スケジュールなどを設定する必要があります。

重要

MDM連携の設定は、1台のMDMサーバにつき1つとしてください。1台のMDMサーバに対して複数の設定があると、JP1/IT Desktop Management 2からスマートデバイスを制御できないことがあります。

MDMシステムと連携するための情報を設定するには：

MDM製品のサーバ証明書を入手します。

WebブラウザでMDM製品のポータル画面にアクセスします。

サーバ証明書をファイルにエクスポートします。

Internet Explorerの場合

(i)画面上で右クリックして［プロパティ］−［証明書］−［詳細］−［ファイルにコピー］を選択します。

(ii)証明書のエクスポートウィザードで、証明書を「DER encoded binary X.509」形式でエクスポートします。

Firefoxの場合

(i)画面上で右クリックして［ページの情報を表示］−［セキュリティ］−［証明書を表示］−［詳細］−［エクスポート］を選択します。

(ii)証明書の保存ダイアログで、証明書を「X.509証明書(DER)」形式で保存します。

手順1.で入手したサーバ証明書を管理用サーバにコピーします。

サーバ証明書を管理用サーバにインポートします。

管理用サーバのコマンドプロンプトで次のコマンドを実行してください。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのインストール先フォルダ¥mgr¥uCPSB¥jdk¥jre¥bin¥keytool.exe -import -keystore JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのインストール先フォルダ¥mgr¥uCPSB¥jdk¥jre¥lib¥security¥cacerts -file サーバ証明書のパス -alias サーバ証明書の別名※

注※　サーバ証明書のパスとは、手順2.でコピーしたサーバ証明書のパスです。サーバ証明書の別名とは、インポートするサーバ証明書の別名称のことで、任意の名前を設定できます。

コマンドを実行するとサーバ証明書をインポートするためのパスワードを要求されます。パスワードを入力してください。デフォルトのパスワードは「changeit」です。

JP1/IT Desktop Management 2の設定画面を表示します。

メニューエリアで［他システムとの接続］−［MDM連携の設定］を選択します。

インフォメーションエリアの［MDM連携の設定］で、［追加］ボタンをクリックします。

表示されるダイアログで、接続するMDMシステムの情報を設定します。

［接続テスト］ボタンをクリックして、設定したMDMシステムに接続できるかどうかを確認します。

［取得スケジュール］を編集します。

スケジュールを決めて定期的にスマートデバイスの情報を更新する場合に、スケジュールを設定してください。

［OK］ボタンをクリックします。

インフォメーションエリアの［発見した機器への操作］で、［編集］ボタンをクリックします。

表示されるダイアログで、発見されたスマートデバイスを自動的に管理対象にするかどうかを設定します。

［MDM連携の設定］で設定したスケジュールに従って、MDMシステムからスマートデバイスの情報が取得されます。

なお、MobileIronと連携する場合、［MDM連携の設定］で指定したユーザーIDに対して、MobileIronで「API」権限を割り当てる必要があります。

ヒント

発見されたスマートデバイスは、［発見した機器への操作］の設定に従って管理対象になります。発見された機器を自動的に管理対象にする設定にしていない場合、スマートデバイスを管理するためには、設定画面の［発見した機器］画面で、スマートデバイスを管理対象にする必要があります。

ヒント

MDMシステムから取得したサーバ証明書を、管理用サーバにインポートしたあとで変更する場合は、変更後のサーバ証明書を再取得し、管理用サーバに再インポートする必要があります。

関連リンク

1.7.5　発見した機器を確認する手順

1.7.6　管理対象の機器を確認する手順

4.6　ネットワーク監視構成システムの構築時の設定

4.6.1　ネットワーク制御リストの機器を編集する手順

設定画面の［ネットワーク制御リストの設定］画面のネットワーク制御リストに登録されている機器の設定を編集できます。

ネットワーク制御リストの機器を編集するには：

設定画面を表示します。

メニューエリアで［ネットワーク制御］−［ネットワーク制御リストの設定］を選択します。

インフォメーションエリアで、編集したい機器の［編集］ボタンをクリックします。

表示されるダイアログで情報を編集して、［OK］ボタンをクリックします。

選択した機器のネットワーク制御の設定が更新されます。

4.6.2　ネットワーク制御リストの自動更新の設定を編集する手順

設定画面の［ネットワーク制御リストの設定］画面で、ネットワーク制御リストの自動更新の設定を編集できます。

ネットワーク制御リストの自動更新の設定を編集するには：

設定画面を表示します。

メニューエリアで［ネットワーク制御］−［ネットワーク制御リストの設定］を選択します。

インフォメーションエリアで、［ネットワーク制御リストの自動更新］の［編集］ボタンをクリックします。

表示されるダイアログで、ネットワーク制御リストの自動更新について設定します。

［OK］ボタンをクリックします。

手順6.〜手順8.は、統括管理用サーバで複数サーバ構成全体のネットワーク接続を管理する場合に、統括管理用サーバだけで実施します。

インフォメーションエリアで、［ネットワーク制御リストの自動更新の対象範囲］の［編集］ボタンをクリックします。

表示されるダイアログで、自動更新の対象範囲について設定します。

［OK］ボタンをクリックします。

ネットワーク制御リストの自動更新の設定が更新されます。

4.6.3　ネットワークモニタ設定を追加する手順

設定画面の［ネットワーク制御の設定］画面の一覧に、ネットワークモニタ設定を追加できます。ネットワークモニタ設定を追加すると、ネットワークセグメントごとに新規に発見された機器のネットワーク接続を許可するかどうかを設定できるようになります。

ネットワークモニタ設定を追加するには：

設定画面を表示します。

メニューエリアで［ネットワーク制御］−［ネットワーク制御の設定］を選択します。

インフォメーションエリアで［ネットワークモニタ設定］の［追加］ボタンをクリックします。

表示されるダイアログでネットワークモニタ設定名と、発見した機器への動作を設定して、［OK］ボタンをクリックします。

ネットワークモニタ設定が追加され、［ネットワークモニタ設定］の一覧に表示されます。

なお、ネットワークモニタ設定を追加しただけでは、ネットワークを制御できません。このあと、ネットワークモニタ設定の割り当てを実施してください。

4.6.4　ネットワークモニタ設定の割り当てを変更する手順

設定画面の［ネットワークモニタ設定の割り当て］画面から、ネットワークセグメントに割り当てられているネットワークモニタ設定を変更できます。

ヒント

ネットワークモニタが無効になっている場合、ネットワークモニタ設定の割り当てを変更できません。ネットワークモニタ設定の割り当てを変更する場合、先にネットワークモニタを有効にしてください。

ネットワークモニタ設定の割り当てを変更するには：

設定画面を表示します。

メニューエリアで［ネットワーク制御］−［ネットワークモニタ設定の割り当て］を選択します。

インフォメーションエリアの上部で、ネットワークモニタ設定の割り当てを変更するネットワークセグメントを選択して、［ネットワークモニタ設定を変更］ボタンをクリックします。

表示されるダイアログで、割り当てるネットワークモニタ設定を選択して、［OK］ボタンをクリックします。

選択したネットワークセグメントに、ネットワークモニタ設定の割り当てが変更されます。

4.6.5　JP1/NETM/NM - Manager連携の設定を有効にする手順

JP1/NETM/NM - Manager連携を有効にすると、JP1/NETM/NM - Managerで管理しているネットワークセグメントをJP1/IT Desktop Management 2でネットワーク接続制御できます。

JP1/NETM/NM - Manager連携の設定を有効にするには：

設定画面を表示します。

メニューエリアで［ネットワーク制御］−［ネットワーク制御の設定］を選択します。

インフォメーションエリアで、［JP1/NETM/NM - Manager連携の設定］の［編集］ボタンをクリックします。

表示されるダイアログで、［操作を続行する］が表示された場合、表示されたメッセージの内容を確認した上でチェックします。

［JP1/NETM/NM - Managerと連携する］をチェックします。

［OK］ボタンをクリックします。

JP1/NETM/NM - Manager連携の設定が有効になります。

4.6.6　ネットワーク制御設定ファイルを編集する手順

JP1/NETM/NM - Managerと連携している場合で、ホワイトリスト方式でネットワーク接続を管理するときは、ネットワーク制御設定ファイル（jdn_networkcontrol.conf）を編集する必要があります。ネットワーク制御設定ファイルを編集すると、発見された機器がネットワーク接続を「許可しない」設定でネットワーク制御リストに登録されるようにできます。

ネットワーク制御設定ファイルの設定は、ネットワークモニタで監視しているネットワークセグメントを除いた、JP1/IT Desktop Management 2で管理しているすべてのネットワークセグメントに適用されます。すでにネットワーク制御リストに登録されている機器のネットワーク接続設定には適用されません。

クラスタ構成で運用している場合は、管理用サーバの現用系サーバと管理用サーバの待機系サーバでネットワーク制御設定ファイルを編集してください。

ネットワーク制御設定ファイルを編集するには：

管理用サーバでstopserviceコマンドを実行します。

管理用サーバのサービスが停止します。

ネットワーク制御設定ファイルで「NetworkControl_Default」の指定値を「1」に編集します。

ネットワーク制御設定ファイルの格納先は次のとおりです。

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥conf

ネットワーク制御設定ファイルで設定する定義を次の表に示します。

プロパティ

説明

指定値

デフォルト

NetworkControl_Default

発見された機器がネットワーク制御リストに登録されるときのネットワーク接続設定を指定します。

0：許可する

1：許可しない

0

管理用サーバでstartserviceコマンドを実行します。

管理用サーバのサービスが開始します。

ネットワーク制御設定ファイルの編集が完了します。

ネットワーク制御設定ファイルでネットワーク接続を「許可しない」に設定する例を次に示します。

[NetworkControl]
NetworkControl_Default=1

ヒント

ホワイトリスト方式からブラックリスト方式に運用を変更する場合は、ネットワーク制御設定ファイルでネットワーク接続を「許可する」設定に編集してください。

4.6.7　ネットワークモニタを有効にしたコンピュータをネットワーク制御用アプライアンスにリプレースする手順

ネットワークモニタを有効にしたコンピュータをネットワーク制御用アプライアンスにリプレースするには、コンピュータのネットワークモニタを無効にしてから、ネットワーク制御用アプライアンスを導入します。JP1/NETM/NM - Managerがインストール済を前提とした手順を次に示します。

JP1/NETM/NM - Managerを設定する手順は、マニュアル「JP1 Version 9 JP1/NETM/Network Monitor」またはマニュアル「JP1 Version 10 JP1/NETM/Network Monitor」の操作方法の説明を参照してください。

ネットワークモニタを有効にしたコンピュータのネットワークモニタを無効にします。

ネットワーク制御用アプライアンスを監視対象のネットワークセグメントに配置し、セットアップします。

JP1/NETM/NM - Managerで監視対象のネットワークセグメントとグループを登録します。

JP1/NETM/NM - Managerでネットワーク制御用アプライアンスの環境設定を実施します。

4.7　JP1/IM連携構成システムの構築時の設定

4.7.1　JP1/IMと連携するためのコンフィグレーションファイルを設定する手順

JP1/IT Desktop Management 2のJP1/IMと連携するための機能は、コンフィグレーションファイルの設定を変更することで有効になります。

コンフィグレーションファイル（jdn_manager_config.conf）を設定するには：

コンフィグレーションファイルに設定を追加します。

コンフィグレーションファイル（jdn_manager_config.conf）の格納先は次のとおりです。

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥conf

コンフィグレーションファイルで設定する定義を次の表に示します。

プロパティ

説明

指定値

デフォルト

JP1IM_EventOption

JP1/IMと連携するかどうかを指定します。連携する場合、システムで発生したイベントを定期的に監視し、JP1/IMのイベントコンソールに出力する対象のイベントをJP1/Baseに通知します。

定期監視の際に、このプロパティに「ON」が設定されていることを検知した日時を基準に24時間以内に発生したイベントのうち、JP1/IMのイベントコンソールに出力する対象のイベントが取得されます。

ON：JP1/IMと連携する。

OFF：JP1/IMと連携しない。

OFF

JP1/IMと連携する場合のコンフィグレーションファイルの設定例を次に示します。

#
# コンフィグレーションファイル
#
# サーバカスタマイズオプション
JP1IM_EventOption=ON

コンフィグレーションファイルの設定は、JP1/IT Desktop Management 2のサービスの再起動後に適用されます。

なお、JP1/IMと連携しない設定にする場合は、コンフィグレーションファイルに追加した「JP1IM_EventOption=ON」の行を削除するか、「JP1IM_EventOption=OFF」に変更して、JP1/IT Desktop Management 2のサービスを再起動してください。

4.8　30,000台〜50,000台のコンピュータを管理する場合の設定

JP1/IT Desktop Management 2 11-10-02 以降を使用してください。

4.8.1　操作ログを取得する場合の設定手順

30,000台〜50,000台のコンピュータを管理する場合は、操作ログを取得することができません。操作ログを管理する場合は、複数サーバ構成で運用してください。管理用中継サーバのセットアップでは、管理対象のコンピュータから収集した操作ログ情報を上位の管理用サーバに通知しない設定にしてください。

4.8.2　セキュリティ判定を実施する場合の設定手順

30,000台〜50,000台のコンピュータを管理する場合は、セキュリティ判定の設定を変更してください。変更する手順は次のとおりです。

コンフィグレーションファイルに設定を追加します。

コンフィグレーションファイル（jdn_manager_config.conf）の格納先は次のとおりです。

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥conf

コンフィグレーションファイルに「Mgrsrv_jdnmssecurityctrl=10」の行を追加してください。

JP1/IT Desktop Management 2のサービスを再起動します。

4.8.3　操作画面を10人〜20人で同時に操作する場合の設定手順

複数のシステム管理者および運用管理者が利用すると、画面の応答時間が遅くなる場合がありますが、パラメーター値を変更することで、一定の性能向上が期待できます。

(1)　設定変更後の影響範囲と影響

WebアプリケーションサーバのJava Virtual Machineのヒープサイズを512メガバイトから1ギガバイトに変更するため、メモリ使用量およびCPU負荷が高くなります。

ログファイルサイズを1,024キロバイトから5,120キロバイトに拡張するため、インストールフォルダのディスク使用量が約72メガバイト増加します。

(2)　組み込みWebアプリケーションサーバの設定変更手順

組み込みWebアプリケーションサーバの設定変更手順を次に示します。

次に示すファイルをJP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ以外の場所にバックアップします。

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥uCPSB¥httpsd¥conf¥httpsd.conf

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥uCPSB¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥jp1dtnavi¥usrconf.cfg

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥conf¥jdn_log.ini

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥uCPSB¥httpsd¥conf¥httpsd.confファイルの次の設定を変更します。

設定値 ThreadsPerChild 23（デフォルト値は「ThreadsPerChild 10」）

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥uCPSB¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥jp1dtnavi¥usrconf.cfgファイルの次の設定を変更します。

設定値 add.jvm.arg=-Xms1024m（先頭の「#」を削除して設定してください。）

設定値 add.jvm.arg=-Xmx1024m（先頭の「#」を削除して設定してください。）

設定値 add.jvm.arg=-XX:NewRatio=4

設定値 add.jvm.arg=-XX:SurvivorRatio=1

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥conf¥jdn_log.ini ファイルに次の設定を追加します。

--- 設定値（ここから）---

[JDNAPIM]

SIZE=5120

[JDNAPID]

SIZE=5120

--- 設定値（ここまで）---

JP1/IT Desktop Management 2のサービスを停止します。

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥uCPSB¥CC¥server¥public¥ejb¥jp1dtnavi¥logs¥user¥jp1dtnavi配下のmmapディレクトリおよびログファイル（*.logファイル）を任意の場所にバックアップします。

JP1/IT Desktop Management 2のサービスを起動します。

(3)　組み込みWebアプリケーションサーバの設定変更を元に戻す手順

「(2)　組み込みWebアプリケーションサーバの設定変更手順」で変更した組み込みWebアプリケーションサーバの設定を元に戻す手順を次に示します。

「(2)　組み込みWebアプリケーションサーバの設定変更手順」の手順1でバックアップしたファイルを上書きコピーします。

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥uCPSB¥httpsd¥conf¥httpsd.conf

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥uCPSB¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥jp1dtnavi¥usrconf.cfg

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥conf¥jdn_log.ini

JP1/IT Desktop Management 2のサービスを停止します。

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥uCPSB¥CC¥server¥public¥ejb¥jp1dtnavi¥logs¥user¥jp1dtnavi配下のmmapディレクトリおよびログファイル（*.logファイル）を任意の場所にバックアップします。

JP1/IT Desktop Management 2のサービスを起動します。

(4)　操作画面を10人〜20人で同時に操作する場合の注意事項

上書きインストールした場合は、「(2)　組み込みWebアプリケーションサーバの設定変更手順」を再度実施してください。

一覧画面の「1ページ当たりの表示件数」を「100」に設定して使用してください。

実際に運用を開始してから、操作が集中する時間帯がある場合や画面の応答時間が遅くなる場合は、運用で回避することを検討してください。例えば、媒体作成、インポートまたはエクスポートなどの機能を使用した処理は、部門管理者ごとに利用する時間帯を割り振るなどの運用を検討してください。

性能が不十分な場合は、割り当てCPUのコア数の増設を検討してください。

複数人が同じタイミングで操作し、サーバ負荷が高くなると、次に示す事象が発生するおそれがあります。

操作

現象

対処

全般

データベースの負荷が高い旨のメッセージが表示される。

時間をおいてから再実行する。

（可能な場合は作業時間をずらす。）

画面描画が中断する。

画面の再描画を実施する。

（可能な場合は作業時間をずらす。）

応答性能が悪くなる。

特になし。

（可能な場合は作業時間をずらす。）

媒体作成

Webサーバが自動で再起動する。

ログインからやり直す。

インポートまたはエクスポート

処理が終了しない。

再実行する。

（可能な場合は作業時間をずらす。）

探索結果画面（システム管理者だけ参照可能）

処理が終了しない。

再実行する。

（作業時間をずらす。）

5　製品の上書きインストールおよびコンポーネントのアップデート

ここでは、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerの上書きインストール、およびコンポーネント（エージェント、中継システムおよびネットワークモニタエージェント）のアップデートについて説明します。

5.1　JP1/IT Desktop Management 2 - Managerを上書きインストールする手順

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerの上書きインストールを実行するには、インストール対象のバージョンが、すでにインストールされているバージョン以上である必要があります。また、上書きインストール中は、ハードディスクに最低2.5ギガバイトの空き容量が必要です。

重要

上書きインストールする前に、JP1/IT Desktop Management 2からログアウトして、操作画面を閉じてください。操作画面を表示したまま上書きインストールすると、インストール完了後に操作画面が正しく表示されない場合があります。

重要

ユーザーアカウント制御（UAC）がサポートされているWindowsのコンピュータにインストールする場合は、権限の昇格を求めるダイアログが表示されることがあります。このダイアログが表示されたときは、権限を昇格してください。

重要

インストール中にOSをシャットダウンしないでください。途中でOSをシャットダウンした場合、あとで再インストールしても正常に実行されないおそれがあります。

重要

インストール前は、すべてのWindowsアプリケーションを終了させてください。誤ってJP1/IT Desktop Management 2 - Managerのプログラムを起動したままインストールを実行した場合は、インストールの実行結果に関係なくOSを再起動してください。OSを再起動しても、サービスが起動しない場合や、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのプログラムが動作しない場合は、次に示す手順でインストールを再実行してください。

すべてのWindowsアプリケーションを終了させてください。

サービス（JP1_ITDM2_Service）を停止してください。

上書きインストールを再実行してください。サービスが開始されます。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerを上書きインストールするには：

提供媒体をCD/DVDドライブにセットします。

表示される［日立総合インストーラ］ダイアログで、［JP1/IT Desktop Management 2 - Manager］を選択して、［インストール実行］ボタンをクリックします。

インストール開始のダイアログで［次へ］ボタンをクリックします。

［使用許諾契約］ダイアログで、内容を確認してから［使用許諾契約の条項に同意します］を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。

同一のバージョンで上書きインストールする場合は手順5.へ、異なるバージョンで上書きインストールする場合は手順8.へ進んでください。

コンポーネントを選択するダイアログで、設定内容を確認し、［次へ］ボタンをクリックします。

［インストールするManagerの種別］ダイアログで、Managerの種類を確認して［次へ］ボタンをクリックします。

［管理用中継サーバ］を選択している場合は手順7.へ、［単数サーバ構成の管理用サーバ、または複数サーバ構成の統括管理用サーバ］を選択している場合は手順8.へ進んでください。

［エージェントのコンポーネント設定］ダイアログで、管理用中継サーバに含めるエージェントのコンポーネントを選択して［次へ］ボタンをクリックします。

インストールの開始準備の完了を示すダイアログで、内容を確認し、［インストール］ボタンをクリックします。

インストールが実行されます。なお、クラスタ構成の場合は、必要に応じてサービス停止を促すダイアログが表示されます。表示内容に従って操作してください。

インストールの完了を示すダイアログで、コンポーネントのアップデートに関する設定をして、［完了］ボタンをクリックします。

コンポーネントのアップデートについては、「5.7　コンポーネントのアップデート方法」を参照してください。

ヒント

データベースのアップグレードが必要な場合は、上書きインストールの完了を示すダイアログに、セットアップを起動するための［セットアップ］が表示されます。ここをチェックするか、またはスタートメニューからセットアップを起動して実行してください。この場合、コンポーネントに関する設定は、セットアップの完了を示すダイアログに表示されます。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerの上書きインストールが完了します。再起動を要求するメッセージが表示された場合は、コンピュータを再起動してください。

関連リンク

1.2.4　単数サーバ構成の管理用サーバまたは複数サーバ構成の統括管理用サーバをセットアップする手順

5.2　エージェントを提供媒体から上書きインストールする手順

エージェントの上書きインストールを実行するには、インストール対象のバージョンが、すでにインストールされているバージョン以上である必要があります。また、Administrator権限を持つユーザーでOSにログオンしている必要があります。

重要

ユーザーアカウント制御（UAC）がサポートされているWindowsのコンピュータにインストールする場合は、権限の昇格を求めるダイアログが表示されることがあります。このダイアログが表示されたときは、権限を昇格してください。

重要

インストール中にOSをシャットダウンしないでください。途中でOSをシャットダウンした場合、あとで再インストールしても正常に実行されないおそれがあります。

重要

JP1/IT Desktop Management - AgentがインストールされているコンピュータにJP1/IT Desktop Management 2 - Agentを上書きインストールする場合、JP1/IT Desktop Management - Agentのインストール先フォルダのパス長が104バイトを超えていると、インストールエラーで終了します。JP1/IT Desktop Management - Agentをアンインストールしてから、インストールしてください。

エージェントを上書きインストールするには：

提供媒体をCD/DVDドライブにセットします。

表示される［日立総合インストーラ］ダイアログで、［JP1/IT Desktop Management 2 - Agent］を選択して、［インストール実行］ボタンをクリックします。

インストール開始のダイアログで［次へ］ボタンをクリックします。

［インストールするコンポーネントの種別］ダイアログで、［エージェント］を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

ヒント

［中継システム］を選択するとエージェントを中継システムに変更できます。ただし、一度中継システムにすると、エージェントに変更することはできません。

［インストールするコンポーネント］ダイアログで、インストールするほかのコンポーネント、サブコンポーネント、およびそのインストール方法を指定して［次へ］ボタンをクリックします。

デフォルトでは初回インストール時に選択したコンポーネントが設定された状態になっています。

インストールの開始準備の完了を示すダイアログで、［インストール］ボタンをクリックします。

インストールが実行されます。

インストールの完了を示すダイアログで、［完了］ボタンをクリックします。

エージェントの上書きインストールが完了します。再起動を要求するメッセージが表示された場合は、コンピュータを再起動してください。

5.3　中継システムを提供媒体から上書きインストールする手順

中継システムの上書きインストールを実行するには、インストール対象のバージョンが、すでにインストールされているバージョン以上である必要があります。

重要

ユーザーアカウント制御（UAC）がサポートされているWindowsのコンピュータにインストールする場合は、権限の昇格を求めるダイアログが表示されることがあります。このダイアログが表示されたときは、権限を昇格してください。

重要

インストール中にOSをシャットダウンしないでください。途中でOSをシャットダウンした場合、あとで再インストールしても正常に実行されないおそれがあります。

重要

JP1/IT Desktop Managementのサイトサーバとして利用していた（JP1/IT Desktop Management - Remote Site Serverがインストールされている）コンピュータに中継システムをインストールする場合、JP1/IT Desktop Management - Remote Site Serverをアンインストールしてから、インストールしてください。

中継システムを上書きインストールするには：

提供媒体をCD/DVDドライブにセットします。

表示される［日立総合インストーラ］ダイアログで、［JP1/IT Desktop Management 2 - Agent］を選択して、［インストール実行］ボタンをクリックします。

インストール開始のダイアログで［次へ］ボタンをクリックします。

［インストールするコンポーネント］ダイアログで、インストールするほかのコンポーネント、サブコンポーネント、およびそのインストール方法を指定して［次へ］ボタンをクリックします。

デフォルトでは初回インストール時に選択したコンポーネントが設定された状態になっています。

インストールの開始準備の完了を示すダイアログで、［インストール］ボタンをクリックします。

インストールが実行されます。

インストールの完了を示すダイアログで、［完了］ボタンをクリックします。

中継システムの上書きインストールが完了します。再起動を要求するメッセージが表示された場合は、コンピュータを再起動してください。

5.4　ネットワークモニタエージェントを提供媒体から上書きインストールする手順

ネットワークモニタエージェントの上書きインストールを実行するには、インストール対象のバージョンが、すでにインストールされているバージョン以上である必要があります。また、Administrator権限を持つユーザーでOSにログオンしている必要があります。

重要

ユーザーアカウント制御（UAC）がサポートされているWindowsのコンピュータにインストールする場合は、権限の昇格を求めるダイアログが表示されることがあります。このダイアログが表示されたときは、権限を昇格してください。

重要

インストール中にOSをシャットダウンしないでください。途中でOSをシャットダウンした場合、あとで再インストールしても正常に実行されないおそれがあります。

ネットワークモニタエージェントを上書きインストールするには：

提供媒体をCD/DVDドライブにセットします。

表示される［日立総合インストーラ］ダイアログで、［JP1/IT Desktop Management 2 - Network Monitor］を選択して、［インストール実行］ボタンをクリックします。

インストール開始のダイアログで［次へ］ボタンをクリックします。

インストールの開始準備の完了を示すダイアログで、［インストール］ボタンをクリックします。

インストールが実行されます。

インストールの完了を示すダイアログで、［完了］ボタンをクリックします。

ネットワークモニタエージェントの上書きインストールが完了します。再起動は不要です。

5.5　JP1/IT Desktop Management 2のシステム全体をバージョンアップする流れ

JP1/IT Desktop Management 2のシステム全体のバージョンアップは、配布機能または提供媒体を使用する場合と、管理用サーバに登録されたプログラムでコンポーネントを自動的にアップデートする場合とで、流れが異なります。

配布機能または提供媒体を使用してバージョンアップするには：

管理者が任意のタイミングでバージョンアップする場合は、事前に、管理用サーバに登録されたプログラムの自動アップデートの機能を無効にしてください。

管理用サーバに新しいバージョンのプログラムを上書きインストールすることで、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをバージョンアップします。

次のコンポーネントをアップデートします。

中継システムがインストールされているコンピュータの中継システム

ネットワークモニタエージェントがインストールされているコンピュータのエージェントおよびネットワークモニタエージェント

管理者のコンピュータにインストールされているリモートコントロール機能のコントローラ

管理者のコンピュータにインストールされているリモートインストールマネージャ

ネットワークモニタエージェントがインストールされていないコンピュータのエージェントをアップデートします。

管理用サーバに登録されたプログラムでコンポーネントを自動的にアップデートすることでバージョンアップするには：

管理用サーバに新しいバージョンのプログラムを上書きインストールすることで、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをバージョンアップします。

管理用サーバにエージェントおよびネットワークモニタのコンポーネントを登録し、自動的にアップデートするよう設定します。

重要

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのバージョンアップ後に、リモートコントロールを実行する場合は、事前にコントローラをバージョンアップしてください。

重要

JP1/IT Desktop Management - AgentがインストールされているコンピュータにJP1/IT Desktop Management 2 - Agentを上書きインストールする場合、JP1/IT Desktop Management - Agentのインストール先フォルダのパス長が104バイトを超えていると、インストールエラーで終了します。JP1/IT Desktop Management - Agentをアンインストールしてから、インストールしてください。

重要

マルチサーバ構成で運用していたJP1/IT Desktop Managementは、JP1/IT Desktop Management 2にバージョンアップできません。

ヒント

MDMシステムと連携するときは、MDMシステムのサーバ証明書を確認されたあと連携が開始されます。「4.5　MDM連携構成システムの構築時の設定」を参照して設定してください。また、MDMサーバのホスト名が正しく設定されているかを確認してください。詳細については、マニュアル「JP1/IT Desktop Management 2 導入・設計ガイド」の、MDM連携の設定のパラメーターの説明を参照してください。

関連リンク

5.6　JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをバージョンアップする手順

5.7　コンポーネントのアップデート方法

5.6　JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをバージョンアップする手順

管理用サーバで、新しいバージョンのプログラムを上書きインストールすることで、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをバージョンアップします。

重要

バージョンアップする前に、JP1/IT Desktop Management 2からログアウトして、操作画面を閉じてください。操作画面を表示したままバージョンアップすると、バージョンアップ後に操作画面が正しく表示されない場合があります。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをバージョンアップするには：

データベースのバックアップを取得します。

障害に備えて、バックアップを取得してください。

データベースのバックアップは、データベースマネージャを利用してください。バックアップ先フォルダのドライブは、目安として20ギガバイト以上の空き容量を確保してください。

管理用サーバのJP1/IT Desktop Management 2 - Managerを上書きインストールします。

上書きインストール中は、ハードディスクに最低2.4ギガバイトの空き容量が必要です。

重要

上書きインストールに失敗した場合は、上書きインストール前の環境に戻してから手順2.以降の作業をしてください。上書きインストール前の環境に戻すには、旧バージョンのプログラムをインストールしてライセンスを登録したあと、手順1.でバックアップしたデータベースをリストアします。データベースのリストアは、データベースマネージャを利用してください。

ヒント

上書きインストール時にコンポーネントを自動的にアップデートする設定にしている場合、利用者のコンピュータにインストールされているエージェントおよびネットワークモニタエージェントが自動的に更新されます。

ヒント

エージェントおよびネットワークモニタエージェントが自動的に更新される際に、管理用サーバから各コンピュータにデータが送信されます。エージェント導入済みのコンピュータには、1台当たり約80メガバイトのデータが送信されます。これに追加して、ネットワークモニタエージェントがインストールされているエージェント導入済みのコンピュータには、1台当たり約5メガバイトのデータが送信されます。

データベースをアップグレードします。

セットアップで、データベースをアップグレードします。

ヒント

データベースのアップグレードが完了したら、手順1.で取得したデータベースのバックアップを削除してかまいません。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのバージョンアップが完了します。

ヒント

MDMシステムと連携するときは、MDMシステムのサーバ証明書を確認されたあと連携が開始されます。「4.5　MDM連携構成システムの構築時の設定」を参照して設定してください。また、MDMサーバのホスト名が正しく設定されているかを確認してください。詳細については、マニュアル「JP1/IT Desktop Management 2 導入・設計ガイド」の、MDM連携の設定のパラメーターの説明を参照してください。

5.7　コンポーネントのアップデート方法

コンポーネントとは、エージェントおよびネットワークモニタエージェントを指します。これらのプログラムには、次に示すアップデート方法があります。

重要

JP1/IT Desktop Management - AgentがインストールされているコンピュータにJP1/IT Desktop Management 2 - Agentを上書きインストールする場合、JP1/IT Desktop Management - Agentのインストール先フォルダのパス長が104バイトを超えていると、インストールエラーで終了します。JP1/IT Desktop Management - Agentをアンインストールしてから、インストールしてください。

重要

JP1/IT Desktop Managementのサイトサーバとして利用していた（JP1/IT Desktop Management - Remote Site Serverがインストールされている）コンピュータに中継システムをインストールする場合、JP1/IT Desktop Management - Remote Site Serverをアンインストールしてから、インストールしてください。

管理用サーバに登録されたプログラムで自動的にアップデートする

管理用サーバに新しいバージョンのプログラムを登録し、自動配信してアップデートします。

システム全体のバージョンアップの際など、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerを含めて複数のプログラムをアップデートする場合は、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerの上書きインストール時にコンポーネントの自動アップデートを設定することで、新しいバージョンのエージェントおよびネットワークモニタエージェントが管理用サーバに自動で登録され、配信されます。

コンポーネントの自動アップデートの設定、および各プログラムの管理用サーバへの登録は、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerの上書きインストール完了を示すダイアログ、または管理用サーバの［スタート］メニューから表示する［コンポーネントの登録］ダイアログで実施できます。

ITDM互換配布機能を使用してアップデートする

管理用サーバにパッケージを登録し、タスクを作成して配布することでアップデートします。ネットワークに負荷が掛かるタイミングを制御したいなどの理由で、自動ではアップデートしたくない場合に便利です。自動アップデートしたくない場合は事前に管理用サーバに登録されたプログラムの自動アップデートの機能を無効にする必要があります。

システム全体のバージョンアップの際など、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerを含めて複数のプログラムをアップデートする場合は、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerの上書きインストール時にコンポーネントのパッケージ登録を設定することで、新しいバージョンのエージェントおよびネットワークモニタエージェントがパッケージとして管理用サーバに自動で登録されます。

コンポーネントのパッケージ登録の設定、および各プログラムの管理用サーバへの登録は、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerの上書きインストール完了を示すダイアログ、または管理用サーバの［スタート］メニューから表示する［コンポーネントの登録］ダイアログで実施できます。

自動的に登録されるパッケージの名称は［プログラム形名_バージョン番号_各コンポーネントのプログラム名］（例：［P-CC2642-7BA4_1050_JP1_IT Desktop Management 2 - Agent］）です。このパッケージを指定したタスクを追加して配布してください。タスクを追加する際は、コンポーネントが「5.5　JP1/IT Desktop Management 2のシステム全体をバージョンアップする流れ」に記載されている順番でアップデートされるようにしてください。

ヒント

すでに同じバージョンのパッケージが登録されている場合、上書き登録はされません。

提供媒体を使用してアップデートする

新しいバージョンの提供媒体から各プログラムを上書きインストールすることでアップデートします。

上書きインストールは、「5.5　JP1/IT Desktop Management 2のシステム全体をバージョンアップする流れ」に記載されている順番でアップデートされるようにしてください。

コントローラをアップデートする

JP1/IT Desktop Management 2のバージョンアップに伴ってコントローラが更新された場合は、操作画面からリモートコントロールを実行したタイミングで自動的に上書きインストールされます。

なお、［スタート］メニューからリモートコントロールを実行しても、コントローラは上書きインストールされません。［スタート］メニューからリモートコントロールを実行する運用のときは、エージェントをアップデートする前に、操作画面からリモートコントロールを実行して、コントローラをバージョンアップしてください。

重要

次の場合、コントローラは自動的に上書きインストールされません。

プロキシサーバを介してJP1/IT Desktop Management 2に接続している環境で、インターネットオプションのプロキシサーバが正しく設定されていない場合

Internet Explorerがオフラインモードになっている場合

関連リンク

5.8　コンポーネントを登録する手順

5.8　コンポーネントを登録する手順

コンポーネントとは、エージェントおよびネットワークモニタエージェントのことです。

アップデート版のコンポーネントまたは修正パッチがリリースされた場合、それらのプログラムを管理用サーバに登録して、自動アップデートするように設定すると便利です。

ネットワークに負荷が掛かるタイミングを制御したいなどの理由で、自動ではアップデートしたくない場合も、管理用サーバにアップデート版のプログラムを登録することで、パッケージの自動登録ができます。この場合は、自動登録されたパッケージを指定してタスクを作成し、配布します。

ヒント

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをバージョンアップする場合は、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerの上書きインストールの際にコンポーネントの自動アップデートやパッケージ登録を設定できます。この場合、アップデート版のコンポーネントが自動的に管理用サーバに登録されて配信またはパッケージ登録されるので、ここで説明する操作は不要です。

ヒント

エージェントおよびネットワークモニタエージェントが自動的に更新される際に、管理用サーバから各コンピュータにデータが送信されます。エージェント導入済みのコンピュータには、1台当たり約80メガバイトのデータが送信されます。これに追加して、ネットワークモニタエージェントがインストールされているエージェント導入済みのコンピュータには、1台当たり約5メガバイトのデータが送信されます。

コンポーネントを登録するには：

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［コンポーネントの登録］を選択します。

表示されるダイアログで［参照］ボタンをクリックして、ダウンロードしたフォルダにあるアップグレード版のコンポーネントまたは修正パッチを指定します。

登録したコンポーネントについて、自動アップデートおよびパッケージ登録について設定します。

［OK］ボタンをクリックします。

アップグレード版のコンポーネントまたは修正パッチが管理用サーバに登録され、設定内容に応じて、配信またはパッケージ登録されます。

5.9　クラスタシステムで上書きインストールする流れ

クラスタシステムでJP1/IT Desktop Management 2を上書きインストールするには、現用系サーバで上書きインストールしたあと、待機系サーバで上書きインストールします。

クラスタシステムを上書きインストールするには：

現用系サーバのJP1/IT Desktop Management 2のサービスリソースをオフラインにします。

オフラインにするサービスリソースについては、「2.10.2　現用系サーバでグループリソースを作成する手順」の、グループに登録が必要なリソースの表にある「JP1/IT Desktop Management 2のサービスリソース（汎用サービス）」を参照してください。IPアドレスリソース、ネットワーク名リソース、および共有ディスク（物理ディスク）リソースは、オンラインのままです。

現用系サーバでJP1/IT Desktop Management 2 - Managerを上書きインストールします。

現用系サーバでセットアップを起動し、データベースアップグレードを実行します。

データベースのアップグレードが不要な場合は、この手順は実行不要です。

現用系サーバのセットアップ完了時に出力されるファイルを待機系サーバにコピーします。

グループリソースの所有者を待機系サーバに移動します。

待機系サーバでJP1/IT Desktop Management 2 - Managerを上書きインストールします。

待機系サーバでセットアップを起動し、データベースアップグレードを実行します。

データベースのアップグレードが不要な場合は、この手順は実行不要です。

グループリソースの所有者を現用系サーバに移動します。

手順1.でオフラインにしたサービスリソースをオンラインにします。

クラスタシステムの上書きインストールが完了します。

関連リンク

5.1　JP1/IT Desktop Management 2 - Managerを上書きインストールする手順

5.10　JP1/IT Desktop Managementおよび他製品からJP1/IT Desktop Management 2への上書きインストール

JP1/IT Desktop Management 2は、旧製品のJP1/IT Desktop Managementと同じコンピュータ上に共存することはできませんが、JP1/IT Desktop Managementを導入済みのコンピュータにJP1/IT Desktop Management 2を上書きインストールすることはできます。

JP1/IT Desktop Managementから上書きインストール時のセキュリティポリシー

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerでは、セキュリティポリシーの［機器の使用抑止］の設定値についてJP1/IT Desktop Management 2 - Agent用とJP1/IT Desktop Management - Agent用の設定値を保持します。管理画面で表示・編集可能なのは、JP1/IT Desktop Management 2 - Agent用の設定だけです。

JP1/IT Desktop Management - Managerから移行したセキュリティポリシーの場合

JP1/IT Desktop Management - Agent用は、JP1/IT Desktop Management - Managerで設定していた設定値が引き継がれます。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agent用は、設定値はありません。JP1/IT Desktop Management - Agent用の設定で制御します。

JP1/IT Desktop Management - Managerから移行したセキュリティポリシーを編集した場合

JP1/IT Desktop Management - Agent用は、JP1/IT Desktop Management - Managerで設定していた設定値が保持されます。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agent用：JP1/IT Desktop Management 2 - Managerの編集画面で設定した設定値に変更されます。

JP1/IT Desktop Management - Managerから移行したセキュリティポリシーを複製した場合

JP1/IT Desktop Management - Agent用は、複製元のJP1/IT Desktop Management - Managerで設定していた設定値が保持されます。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agent用：複製元の設定値が保持されます。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerでセキュリティポリシーを新規作成した場合

JP1/IT Desktop Management - Agent用は、［機器の使用抑止］の設定値がすべて無効になります。機器の使用は抑止されません。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agent用は、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerの編集画面で設定した設定値になります。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerで［機器の使用抑止］を使用するには、JP1/IT Desktop Management 2 - Agentを導入してください。JP1/IT Desktop Management 2 - ManagerでJP1/IT Desktop Management - Agentに対して［機器の使用抑止］の制御を切り替える方法を次に示します。

セキュリティポリシーの割り当てを切り替える

［機器の使用抑止］の設定が異なるセキュリティポリシーをJP1/IT Desktop Management - Agentに対して割り当てを変更することで、［機器の使用抑止］の制御を切り替えます。なお、JP1/IT Desktop Management - Managerで［機器の使用抑止］の設定が異なる複数のセキュリティポリシーを作成していて、JP1/IT Desktop Management - Managerに移行している場合に実施できます。

JP1/NETM/DMとJP1/IT Desktop Management 2の共存

JP1/NETM/DMとJP1/IT Desktop Management 2は、同じコンピュータ上に共存することはできますが、JP1/NETM/DMからJP1/IT Desktop Management 2への上書きインストールはできません。共存についての詳細を次の表に示します。なお、共存していても、相互接続（JP1/NETM/DMで管理している機器をJP1/IT Desktop Management 2で管理することやその逆）はできません。

JP1/NETM

JP1/IT Desktop Management 2

管理用サーバ

エージェント

中継システム

コントローラ

リモコンエージェント

ネットワークモニタ

Asset Console

JP1/NETM/DM Manager（リモートコントロールマネージャを含む）

マネージャ

×　

○　

○　

○　

○　

○　

○　

中継マネージャ

×　

○　

○　

○　

○　

○　

○　

JP1/NETM/DM Client※1（リモートコントロールエージェントを含む）

中継システム※2

○　

○　

○　

○　

○　

○　

○　

クライアント

○　

○　

○　

○　

○　

○　

○　

JP1/NETM/DM Manager（Asset Information Manager Limitedの場合）

マネージャ

×　

○　

○　

○　

○　

○　

×　

中継マネージャ

×　

○　

○　

○　

○　

○　

×　

JP1/NETM/Asset Information Manager

×　

○　

○　

○　

○　

○　

×　

JP1/NETM/Client Security Control

Manager

×　

○　

○　

○　

○　

○　

×　

Agent

○　

○　

○　

○　

○　

○　

○　

JP1/NETM/NM

Manager

○　

○　

○　

○　

○　

○　

○　

Agent

○　

○　

○　

○　

○　

×　

○　

（凡例）○：共存できる　×：共存できない

注※1　JP1/NETM/DM Client - Baseおよび次のオプション製品を含みます。

JP1/NETM/DM Client - Operation Log Feature

JP1/NETM/DM Client - Delivery Feature

JP1/NETM/DM Client - Remote Control Feature

注※2　JP1/NETM/DM SubManagerを含みます。

JP1/IT Desktop ManagementからJP1/IT Desktop Management 2に上書きインストールする方法については、「5.5　JP1/IT Desktop Management 2のシステム全体をバージョンアップする流れ」を参照してください。

上書きインストール時のJP1/IT Desktop Managementの操作ログの自動取り込み

JP1/IT Desktop Managementの操作ログのデータベースに格納されているオンライン領域の最大30日分の操作ログを、JP1/IT Desktop Management 2への上書きインストール時に、JP1/IT Desktop Management 2の操作ログのデータベースに自動的に取り込むことができます。セットアップの完了画面で［旧製品の操作ログの取り込み］にチェックしてください。なお、自動的に取り込んだ操作ログは、設定画面の［操作ログの設定］画面−［自動取り込みされる操作ログの格納期間］の設定値を過ぎると自動的に削除されます。

重要

JP1/IT Desktop Managementの操作ログを自動的に取り込むには、上書きインストール前にJP1/IT Desktop Managementのセットアップで操作ログの保管先を設定しておく必要があります。

JP1/IT Desktop Managementの操作ログの取り込みには、1日以上かかる場合があります。

JP1/IT Desktop Managementの操作ログの取り込みの進捗は、ホーム画面の［監視候補の処理］、またはセキュリティ画面の［操作ログの手動取り込み］ダイアログで確認できます。

JP1/IT Desktop Managementの操作ログの取り込みには、JP1/IT Desktop Management 2の手動取り込みを使用するため、イベントやメッセージには「手動取り込み」と表示されます。

ヒント

JP1/IT Desktop Managementのセットアップで操作ログの保管先が設定されていない場合、JP1/IT Desktop Managementの操作ログのデータベースに格納されているオンライン領域の操作ログデータは、JP1/IT Desktop Management 2への上書きインストールでデータベース退避フォルダに出力されます。出力先はセットアップの完了画面にも表示されます。JP1/IT Desktop Management 2の操作ログのデータベースに取り込むには、JP1/IT Desktop Management 2の管理用サーバのセットアップで操作ログの保管先を設定して、次のファイルをコピーして、手動取り込みを実施してください。

OPR_CATALOG_YYYYMMDD.csv

OPR_DATA_YYYYMMDD.zip

OPR_OTHER.zip

サイトサーバを利用している環境のバージョンアップ

JP1/IT Desktop Managementのサイトサーバを利用している（JP1/IT Desktop Management - Remote Site Serverがインストールされている）場合、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerへのバージョンアップ前に次の操作を実施してください。実施しない場合、ITDM互換配布および操作ログの収集ができません。

JP1/IT Desktop Management - ManagerからJP1/IT Desktop Management 2 - Managerに バージョンアップインストールする前に、［サーバ構成の管理］画面から［パッケージ配布の中継地点］および［操作ログの保管先フォルダ］の設定をサイトサーバから管理用サーバに変更してください。

重要

JP1/IT Desktop Managementのサイトサーバとして利用していた（JP1/IT Desktop Management - Remote Site Serverがインストールされている）コンピュータに中継システムをインストールする場合、JP1/IT Desktop Management - Remote Site Serverをアンインストールしてから、インストールしてください。

6　製品のアンインストール

ここでは、JP1/IT Desktop Management 2の各種プログラムをアンインストールする方法について説明します。

6.1　システム全体でのアンインストールの流れ

機器のネットワーク接続を監視している場合は、各ネットワークセグメントのネットワークモニタを無効にします。

エージェント導入済みのコンピュータからエージェントをアンインストールします。

中継システムをインストールしたコンピュータから中継システムをアンインストールします。

リモートインストールマネージャをインストールした管理者のコンピュータからリモートインストールマネージャをアンインストールします。

管理用サーバからJP1/IT Desktop Management 2 - Managerをアンインストールします。

このほか、リモートコントロール機能を使用している場合は、管理者のコンピュータからコントローラをアンインストールする必要があります。コントローラのアンインストールは、どのタイミングで実施しても問題ありません。

また、Asset Consoleを使用している場合は、対象のコンピュータからAsset Consoleをアンインストールする必要があります。Asset Consoleのアンインストールは、どのタイミングで実施しても問題ありません。アンインストールの詳細については、マニュアル「JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Console 構築・運用ガイド」を参照してください。

ヒント

リモコンエージェントは、エージェントをアンインストールすると自動的にアンインストールされます。

関連リンク

6.6　ネットワークモニタを無効にする手順

6.4　エージェントをアンインストールする手順

6.2　JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをアンインストールする手順

6.7　コントローラをアンインストールする手順

6.2　JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをアンインストールする手順

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerを再インストールする場合や管理用サーバを変更したい場合は、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをアンインストールします。

重要

アンインストールの実行中に、OSをシャットダウンしないでください。シャットダウンすると、アンインストールを再実行した場合に、正常にアンインストールされないことがあります。

重要

アンインストール前は、すべてのWindowsアプリケーションを終了させてください。誤ってJP1/IT Desktop Management 2 - Managerのプログラムを起動したままアンインストールを実行した場合は、アンインストールの実行結果に関係なくOSを再起動してください。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをアンインストールするには：

Windowsのコントロールパネルで［プログラムと機能］を起動します。

「JP1/IT Desktop Management 2 - Manager」を選択し、［変更］ボタンをクリックします。

JP1/IT Desktop Management 2 - Manager用のインストールウィザードで［次へ］ボタンをクリックします。

アンインストールの確認画面で［削除］ボタンをクリックします。

アンインストールの終了画面で［完了］ボタンをクリックします。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerがアンインストールされます。

ヒント

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをアンインストールしても、各コンピュータのエージェントをアンインストールする必要はありません。ただし、コンピュータに常駐するプロセスがあるため、JP1/IT Desktop Management 2を利用しない場合は、エージェントはアンインストールすることをお勧めします。

関連リンク

6.7　コントローラをアンインストールする手順

6.8　クラスタシステムでJP1/IT Desktop Management 2 - Managerをアンインストールする手順

6.3　リモートインストールマネージャをアンインストールする手順

管理者のコンピュータにリモートインストールマネージャを再インストールする場合や、リモートインストールマネージャをインストールした管理者のコンピュータを変更したい場合は、リモートインストールマネージャをアンインストールします。

重要

アンインストールの実行中に、OSをシャットダウンしないでください。シャットダウンすると、アンインストールを再実行した場合に、正常にアンインストールされないことがあります。

重要

アンインストール前は、すべてのWindowsアプリケーションを終了させてください。

リモートインストールマネージャをアンインストールするには：

Windowsのコントロールパネルで［プログラムと機能］を起動します。

「JP1/IT Desktop Management 2 - Manager」を選択し、［変更］ボタンをクリックします。

JP1/IT Desktop Management 2 - Manager用のインストールウィザードで［次へ］ボタンをクリックします。

アンインストールの確認画面で［削除］ボタンをクリックします。

アンインストールの終了画面で［完了］ボタンをクリックします。

リモートインストールマネージャがアンインストールされます。

6.4　エージェントをアンインストールする手順

JP1/IT Desktop Management 2で詳細な情報を管理する必要がなくなったコンピュータからは、エージェントをアンインストールします。エージェントをアンインストールしたオンライン管理のコンピュータは、自動的にエージェントレスのコンピュータになります。

重要

ネットワークモニタが有効になっていると、エージェントをアンインストールできません。対象のコンピュータのネットワークモニタを無効にしてから、エージェントをアンインストールしてください。

エージェントをアンインストールするには：

Windowsのコントロールパネルで［プログラムと機能］を起動します。

「JP1/IT Desktop Management 2 - Agent」を選択し、［アンインストール］ボタンをクリックします。

アンインストールの確認画面で［はい］ボタンをクリックします。

JP1/IT Desktop Management 2のエージェントがアンインストールされます。

コンピュータを再起動します。

重要

エージェントのアンインストール後にコンピュータを再起動しない場合、ほかのアプリケーションのネットワーク通信が失敗することがあります。

コンピュータの廃棄やリース返却などに伴い、JP1/IT Desktop Management 2での管理が不要になったコンピュータは、機器情報を削除します。

重要

エージェントにパスワード保護が設定されている場合、手順3.のあとにパスワードの入力画面が表示されます。該当するエージェント設定に設定したパスワードを入力してください。パスワードのデフォルトは「manager」です。

重要

オンライン管理用のエージェントをアンインストールする際、管理用サーバと接続できなかった場合は、アンインストール続行の確認画面が表示されます。再度管理用サーバに接続を試みるか、接続を確認しないでアンインストールを続行するかを選択できます。管理用サーバに接続しないでアンインストールした場合、管理用サーバでは対象のコンピュータをエージェント導入済みのコンピュータとして扱います。エージェントレスのコンピュータとして管理するためには、いったん機器情報を削除してから探索で発見するなどして、コンピュータを登録し直してください。

オフライン管理用のエージェントをアンインストールする際は、アンインストール続行の確認画面は表示されません。

関連リンク

6.6　ネットワークモニタを無効にする手順

6.5　中継システムをアンインストールする手順

中継システムとして管理する必要がなくなったり、中継システムとして使用していたコンピュータを変更したりしたい場合は、中継システムをアンインストールします。

重要

ネットワークモニタが有効になっていると、中継システムをアンインストールできません。対象のコンピュータのネットワークモニタを無効にしてから、中継システムをアンインストールしてください。

中継システムをアンインストールするには：

Windowsのコントロールパネルで［プログラムと機能］を起動します。

「JP1/IT Desktop Management 2 - Agent」を選択し、［アンインストール］ボタンをクリックします。

アンインストールの確認画面で［はい］ボタンをクリックします。

中継システムがアンインストールされます。

コンピュータを再起動します。

重要

中継システムのアンインストール後にコンピュータを再起動しない場合、ほかのアプリケーションのネットワーク通信が失敗することがあります。

コンピュータの廃棄やリース返却などに伴い、JP1/IT Desktop Management 2での管理が不要になったコンピュータは、機器情報を削除します。

重要

パスワード保護が設定されている中継システムの場合、手順3.のあとにパスワードの入力画面が表示されます。該当するエージェント設定に設定したパスワードを入力してください。パスワードのデフォルトは「manager」です。

重要

中継システムをアンインストールする際、管理用サーバと接続できなかった場合は、アンインストール続行の確認画面が表示されます。再度管理用サーバに接続を試みるか、接続を確認しないでアンインストールを続行するかを選択できます。管理用サーバに接続しないでアンインストールした場合、管理用サーバでは対象のコンピュータをエージェント導入済みのコンピュータとして扱います。エージェントレスのコンピュータとして管理するためには、いったん機器情報を削除してから探索で発見するなどして、コンピュータを登録し直してください。

関連リンク

6.6　ネットワークモニタを無効にする手順

6.6　ネットワークモニタを無効にする手順

特定のネットワークセグメントだけネットワーク接続を監視しないで運用したい場合や、ネットワークの監視を中止したい場合は、ネットワークモニタを無効にします。

ネットワークモニタを無効にするには：

機器画面を表示します。

メニューエリアの［機器情報］で、［機器一覧（ネットワーク）］から該当するネットワークセグメントのグループを選択します。

インフォメーションエリアでネットワークモニタを有効にしているコンピュータを選択します。

ネットワークモニタが有効になっているコンピュータは、管理種別に[図データ]、[図データ]または[図データ]が表示されています。

［操作メニュー］の［ネットワークモニタを無効にする］を選択します。

選択したコンピュータのネットワークモニタが無効になり、ネットワークが監視されなくなります。

ヒント

ネットワークモニタを無効にすると、対象のコンピュータからネットワークモニタエージェントがアンインストールされます。

ネットワークモニタが無効になると、管理種別は[図データ]、[図データ]または[図データ]に戻ります。

なお、メニューエリアに表示されるネットワークモニタの動作状態が「ネットワークモニタを無効化しています」の場合は、ネットワークモニタを無効にできません。

重要

ネットワークモニタエージェントをインストールしているコンピュータの動作状態が「ネットワークモニタを無効化しています」または「ネットワークモニタの無効化に失敗しました」の場合は、コンピュータを「除外対象」にできません。

重要

ネットワークモニタを無効にする場合、あらかじめ管理用サーバにコンポーネント（ネットワークモニタエージェント）が登録されている必要があります。

重要

複数サーバ構成の場合、ネットワークモニタを無効化できるのは、自サーバ直下のコンピュータだけです。

ヒント

設定画面の［ネットワーク制御］−［ネットワークモニタ設定の割り当て］画面でもネットワークモニタを無効にできます。

ヒント

ネットワークモニタを無効にしたコンピュータが複数のネットワークセグメントに所属している場合、所属しているすべてのネットワークセグメントでネットワークモニタが無効になります。

ヒント

ネットワークモニタエージェントをインストールしているコンピュータが管理用サーバに接続できない環境の場合、そのコンピュータで、Windows のコントロールパネルの［プログラムと機能］から［JP1/IT Desktop Management 2 - Network Monitor］を選択して削除することで、ネットワークモニタを無効にできます。ただし、この方法で無効にするときも、まずは操作画面からの無効化の手順に従って操作し、管理用サーバ上の情報（対象のコンピュータの管理種別）を変更する必要があります。

関連リンク

2.6.2　ネットワークモニタを有効にする手順

6.7　コントローラをアンインストールする手順

リモートコントロールを実行する必要のないコンピュータからは、コントローラをアンインストールします。

コントローラをアンインストールするには：

Windowsのコントロールパネルで［プログラムと機能］を起動します。

「JP1/IT Desktop Management 2 - RC Manager」を選択し、［アンインストール］ボタンをクリックします。

表示されるダイアログで［はい］ボタンをクリックします。

コントローラがアンインストールされます。

ヒント

リモコンエージェントは、エージェントをアンインストールすると自動的にアンインストールされます。

6.8　クラスタシステムでJP1/IT Desktop Management 2 - Managerをアンインストールする手順

クラスタシステムでJP1/IT Desktop Management 2 - Managerをアンインストールするには、現用系サーバでアンインストールしたあとで、待機系サーバでアンインストールします。

クラスタシステムでJP1/IT Desktop Management 2 - Managerをアンインストールするには：

現用系サーバのJP1/IT Desktop Management 2 - Managerのサービスリソースをオフラインにします。

オフラインにするサービスリソースについては、「2.10.2　現用系サーバでグループリソースを作成する手順」の、グループに登録が必要なリソースの表にある「JP1/IT Desktop Management 2のサービスリソース（汎用サービス）」を参照してください。IPアドレスリソース、ネットワーク名リソース、および共有ディスク（物理ディスク）リソースは、オンラインのままです。

現用系サーバでJP1/IT Desktop Management 2 - Managerをアンインストールします。

グループリソースの所有者を待機系サーバに移動します。

待機系サーバでJP1/IT Desktop Management 2をアンインストールします。

クラスタシステムでのアンインストールが完了します。

関連リンク

6.2　JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをアンインストールする手順

7　環境の移行

ここでは、JP1/IT Desktop Management 2で環境を移行する方法について説明します。

7.1　管理用サーバをリプレースする

管理用サーバのリプレースとは、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerがインストールされているコンピュータとは別のコンピュータを、管理用サーバとして利用できるようにすることです。

管理用サーバをリプレースするときの注意事項を次に示します。

重要

リプレース先のコンピュータにインストールするJP1/IT Desktop Management 2 - Managerは、リプレース元と製品のバージョン情報が一致している必要があります。

重要

管理用サーバのリプレース時にJP1/IT Desktop Management 2 - Managerのバージョンアップはできません。リプレース完了後にバージョンアップするか、バージョンアップ後にリプレースしてください。バージョンアップの手順については、「5.6　JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをバージョンアップする手順」を参照してください。

重要

コンピュータがWindows Server 2016またはWindows Server 2012の場合、フォルダの設定時に次のフォルダは指定しないでください。

システムドライブ:¥program files¥WindowsApps配下のフォルダ

仮想プロビジョニングによって作成した記憶域のフォルダ

重要

リプレース先のコンピュータのIPアドレスが、リプレース元のコンピュータから変更になる場合、エージェントの接続先を変更するには、リプレース先の管理用サーバとエージェントの間で互いに直接参照できるネットワーク構成が必要です。直接参照できるネットワークとは、ホスト名およびIPアドレスで参照できる、相互にICMPなどで通信できるネットワークです。また、管理用サーバとエージェントが使用するTCPプロトコルのポートを通過できるようにしておく必要があります。

重要

管理用サーバがリプレース元のシステム構成を引き継ぐためには、管理対象の機器のIPアドレスがリプレースの前後で一致している必要があります。

例えば、管理用サーバのリプレース中に、設置場所の変更によって管理対象のコンピュータのIPアドレスが変更になる場合、そのコンピュータはリプレース先の管理用サーバには接続されません。このようなときは、リプレース先の管理用サーバでインストールセットを作成し、そのコンピュータにエージェントを導入し直してください。これによって、コンピュータが管理用サーバに接続されるようになります。

重要

リプレース元のコンピュータで取得したデータベースのバックアップは、管理用サーバのユーザーID/パスワードと同様に、管理者以外が参照できないように管理してください。このバックアップを不正に入手してリストアすれば、その管理用サーバから管理対象の機器の操作ができてしまうためです。

重要

リプレース元の管理用サーバで管理していた機器を、リプレース先の管理用サーバで引き続き管理する場合、リプレース元のコンピュータでバックアップしたデータベースを、リプレース先のコンピュータにリストアしてください。データベースのリストアを実施しないと、管理対象の機器にインストールされているエージェントがリプレース先の管理用サーバに接続されません。

なお、リプレース後の管理用サーバで新たに機器管理を始める場合は、データベースのバックアップとリストアは不要です。このとき、リプレース前と同じ機器を管理するには、リプレース完了後に次のように対処してください。

エージェント導入済みのコンピュータ：リプレース後の管理用サーバで作成したインストールセットを利用して、エージェントを再インストールしてください。

エージェントレスの機器：探索を実行して、機器を管理対象にしてください。

重要

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをアンインストールしないで、リプレース元の管理用サーバをネットワークに接続した場合、リプレース先の管理用サーバで正しくエージェントを管理できなくなります。

これは、リプレース元とリプレース先の管理用サーバが、それぞれエージェントに接続できてしまうためです。それぞれの管理用サーバから異なる指示があると、エージェントが管理者の意図しない状態になることがあります。また、エージェントがリプレース元の管理用サーバに接続して通知した情報は、リプレース先の管理用サーバには通知されないため、管理している情報に差異が発生してしまいます。

7.1.1　単数サーバ構成の管理用サーバをリプレースする手順

単数サーバ構成の管理用サーバをリプレースする手順を次に示します。リプレース先のコンピュータにJP1/IT Desktop Management 2 - Managerをインストールして、リプレース元のコンピュータからデータを移行することで、管理用サーバをリプレースします。リプレース時の注意事項については、「7.1　管理用サーバをリプレースする」を参照してください。

単数サーバ構成の管理用サーバをリプレースするには：

JP1/IT Desktop Management 2のサービスを停止します。

データベースのバックアップ後に、エージェントから通知された操作ログが新規に保管されないよう、あらかじめサービスを停止しておきます。

Windowsの［スタート］メニューから［管理ツール］−［サービス］を選択してください。表示されるダイアログで、サービス名を右クリックして［停止］を選択すると、サービスを停止できます。停止するサービスを次に示します。

JP1_ITDM2_Agent Control

JP1_ITDM2_Service

JP1_ITDM2_Web Container

データベースのバックアップを取得します。

リプレース元のコンピュータで、Windowsの［スタート］メニュー−［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［データベースマネージャ］からJP1/IT Desktop Management 2 - Managerのデータベースマネージャを起動して、データベースのバックアップを実行してください。バックアップ先フォルダのドライブは、目安として20ギガバイト以上の空き容量を確保してください。

操作ログのバックアップデータを退避します。

操作ログを保管する設定にしている場合は、セットアップで指定している「操作ログの保管先フォルダ」に格納されているバックアップデータを退避してください。

操作ログを保管する設定にしているかどうかは、Windowsの［スタート］メニュー−［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］からJP1/IT Desktop Management 2 - Managerのセットアップを起動して、［操作ログの設定］画面で［操作ログを保管する］がチェックされているかどうかで確認します。チェックされている場合は、操作ログを保管する設定になっています。

変更履歴のバックアップデータを退避します。

保存用の変更履歴を出力する設定にしている場合は、セットアップで指定している「変更履歴の出力先フォルダ」に格納されているバックアップデータを退避してください。

保存用の変更履歴を出力する設定にしているかどうかは、Windowsの［スタート］メニュー−［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］からJP1/IT Desktop Management 2 - Managerのセットアップを起動して、［保存用の変更履歴の出力設定］画面で［保存用の変更履歴を定期的に出力する］がチェックされているかどうかで確認します。チェックされている場合は、保存用の変更履歴を出力する設定になっています。

リプレース先のコンピュータに、操作ログのバックアップデータを格納します。

手順3.で操作ログのバックアップデータを退避した場合は、インストール前に、リプレース先のコンピュータで「操作ログの保管先フォルダ」に指定する予定のフォルダに格納しておきます。なお、このフォルダには、操作ログのバックアップデータ以外のデータは格納しないでください。

リプレース先のコンピュータに、変更履歴のバックアップデータを格納します。

手順4.で変更履歴のバックアップデータを退避した場合は、インストール前に、リプレース先のコンピュータで「変更履歴の出力先フォルダ」に指定する予定のフォルダに格納しておきます。なお、このフォルダには、変更履歴のバックアップデータ以外のデータは格納しないでください。

リプレースの前後で管理用サーバのIPアドレスおよびホスト名が変わらない場合、リプレース元のコンピュータをネットワークから切断します。

リプレース先のコンピュータに、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをインストールします。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをセットアップします。

リプレース先のコンピュータで、Windowsの［スタート］メニュー−［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］からJP1/IT Desktop Management 2 - Managerのセットアップを起動して、セットアップを実行してください。

操作ログを保管する設定にしている場合は、［操作ログの自動保管の設定］画面で「操作ログの保管先フォルダ」に、手順5.でバックアップデータを格納したフォルダを指定してください。

保存用の変更履歴を出力する設定にしている場合は、［保存用の変更履歴の出力設定］画面で「変更履歴の出力先フォルダ」に、手順6.でバックアップデータを格納したフォルダを指定してください。

手順2.でバックアップしたデータベースをリストアします。

リプレース先のコンピュータで、Windowsの［スタート］メニュー−［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［データベースマネージャ］からJP1/IT Desktop Management 2 - Managerのデータベースマネージャを起動して、データベースのリストアを実行してください。

ライセンスを登録します。

リプレース先のコンピュータにインストールしたJP1/IT Desktop Management 2 - Managerのログイン画面で、［ライセンス］ボタンをクリックします。表示されるダイアログで［ライセンスを登録］ボタンをクリックして、ライセンスを登録します。

リプレースの前後で管理用サーバのIPアドレスまたはホスト名が変更になる場合、次の手順を参照して必要な設定を実施します。

7.8.1　管理用サーバのホスト名を変更する手順

7.8.2　管理用サーバのIPアドレスを変更する手順

正しく運用できることを確認します。

リプレース先のコンピュータにインストールしたJP1/IT Desktop Management 2 - Managerで、エージェントが管理用サーバに接続されたかどうかを確認します。機器画面の［機器一覧］画面で、［最終接続確認日時］が更新されていることを確認してください。

［最終接続確認日時］はデフォルトでは表示されていないため、表示されていない場合は［機器一覧］画面の一覧の項目を右クリックして、［表示項目の選択］から表示されるダイアログで確認してください。［最終接続確認日時］が更新されない場合、利用者のコンピュータで、Windowsの［スタート］メニュー−［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Agent］−［管理者ツール］−［セットアップ］からエージェントのセットアップを起動して、接続先にリプレース先の管理用サーバが設定されているかどうかを確認してください。

リプレース元のコンピュータで、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをアンインストールします。

管理用サーバのリプレースが完了します。

ヒント

リプレース元のコンピュータで取得したバックアップは、リプレース完了後に、必要に応じて削除してください。

ヒント

リプレース完了後にエージェントが管理用サーバに接続されたかどうかは、機器画面の［機器一覧］画面で、［最終接続確認日時］が更新されていることで確認できます。エージェントが接続されない場合、利用者のコンピュータで、エージェントのセットアップから接続先が正しく設定されているかどうか確認してください。

関連リンク

1.2.2　JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをインストールする手順（単数サーバ構成の管理用サーバまたは複数サーバ構成の統括管理用サーバの場合）

1.2.4　単数サーバ構成の管理用サーバまたは複数サーバ構成の統括管理用サーバをセットアップする手順

2.10.1　クラスタシステムを構築する流れ

7.1　管理用サーバをリプレースする

7.1.2　複数サーバ構成の管理用サーバをリプレースする手順

複数サーバ構成の管理用サーバをリプレースする手順を次に示します。リプレース先のコンピュータにJP1/IT Desktop Management 2 - Managerをインストールして、リプレース元のコンピュータからデータを移行することで、管理用サーバをリプレースします。リプレース時の注意事項については、「7.1　管理用サーバをリプレースする」を参照してください。

なお、統括管理用サーバ、管理用中継サーバのどちらをリプレースする場合でも、同じ手順でリプレースできます。

複数サーバ構成の管理用サーバをリプレースするには：

JP1/IT Desktop Management 2のサービスを停止します。

データベースのバックアップ後に、エージェントから通知された操作ログが新規に保管されないよう、あらかじめサービスを停止しておきます。

Windowsの［スタート］メニューから［管理ツール］−［サービス］を選択してください。表示されるダイアログで、サービス名を右クリックして［停止］を選択すると、サービスを停止できます。停止するサービスを次に示します。

JP1_ITDM2_Agent Control

JP1_ITDM2_Service

JP1_ITDM2_Web Container

JP1_ITDM2_Relay Manager Service

データベースのバックアップを取得します。

リプレース元のコンピュータで、Windowsの［スタート］メニュー−［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［データベースマネージャ］からJP1/IT Desktop Management 2 - Managerのデータベースマネージャを起動して、データベースのバックアップを実行してください。バックアップ先フォルダのドライブは、目安として20ギガバイト以上の空き容量を確保してください。

操作ログのバックアップデータを退避します。

操作ログを保管する設定にしている場合は、セットアップで指定している「操作ログの保管先フォルダ」に格納されているバックアップデータを退避してください。

操作ログを保管する設定にしているかどうかは、Windowsの［スタート］メニュー−［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］からJP1/IT Desktop Management 2 - Managerのセットアップを起動して、［操作ログの設定］画面で［操作ログを保管する］がチェックされているかどうかで確認します。チェックされている場合は、操作ログを保管する設定になっています。

変更履歴のバックアップデータを退避します。

保存用の変更履歴を出力する設定にしている場合は、セットアップで指定している「変更履歴の出力先フォルダ」に格納されているバックアップデータを退避してください。

保存用の変更履歴を出力する設定にしているかどうかは、Windowsの［スタート］メニュー−［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］からJP1/IT Desktop Management 2 - Managerのセットアップを起動して、［保存用の変更履歴の出力設定］画面で［保存用の変更履歴を定期的に出力する］がチェックされているかどうかで確認します。チェックされている場合は、保存用の変更履歴を出力する設定になっています。

次のファイルを退避します。

Windowsインストール先フォルダ¥jdnagent.nid

リプレース先のコンピュータに、操作ログのバックアップデータを格納します。

手順3.で操作ログのバックアップデータを退避した場合は、インストール前に、リプレース先のコンピュータで「操作ログの保管先フォルダ」に指定する予定のフォルダに格納しておきます。なお、このフォルダには、操作ログのバックアップデータ以外のデータは格納しないでください。

リプレース先のコンピュータに、変更履歴のバックアップデータを格納します。

手順4.で変更履歴のバックアップデータを退避した場合は、インストール前に、リプレース先のコンピュータで「変更履歴の出力先フォルダ」に指定する予定のフォルダに格納しておきます。なお、このフォルダには、変更履歴のバックアップデータ以外のデータは格納しないでください。

リプレースの前後で管理用サーバのIPアドレスおよびホスト名が変わらない場合、リプレース元のコンピュータをネットワークから切断します。

リプレース先のコンピュータに、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをカスタムインストールでインストールします。

手順5.で退避したファイル（jdnagent.nid）を、リプレース先のコンピュータのWindowsインストール先フォルダに格納します。

次に示す内容を入力したインベントリ設定ファイル（jdng_inventory.conf）をテキストエディタで作成し、%ALLUSERSPROFILE%¥HITACHI¥jp1itdma¥confフォルダに格納します。

[NodeID]
ReproductionLimit=0

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをセットアップします。

リプレース先のコンピュータで、Windowsの［スタート］メニュー−［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］からJP1/IT Desktop Management 2 - Managerのセットアップを起動して、セットアップを実行してください。

管理用中継サーバのリプレースの場合、上位接続先の管理用サーバはリプレース元と同じにしてください。

操作ログを保管する設定にしている場合は、［操作ログの自動保管の設定］画面で「操作ログの保管先フォルダ」に、手順6.でバックアップデータを格納したフォルダを指定してください。

保存用の変更履歴を出力する設定にしている場合は、［保存用の変更履歴の出力設定］画面で「変更履歴の出力先フォルダ」に、手順7.でバックアップデータを格納したフォルダを指定してください。

手順2.でバックアップしたデータベースをリストアします。

リプレース先のコンピュータで、Windowsの［スタート］メニュー−［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［データベースマネージャ］からJP1/IT Desktop Management 2 - Managerのデータベースマネージャを起動して、データベースのリストアを実行してください。

各管理用サーバで製品ライセンスを管理している場合は、統括管理用サーバでdistributelicenseコマンドを実行して、管理用中継サーバに製品ライセンスの情報を設定します。

統括管理用サーバまたはライセンスの登録を許可されている管理用中継サーバをリプレースしている場合、リプレース先の管理用サーバにライセンスを登録します。

リプレース先のコンピュータにインストールしたJP1/IT Desktop Management 2 - Managerのログイン画面で、［ライセンス］ボタンをクリックします。表示されるダイアログで［ライセンスを登録］ボタンをクリックして、ライセンスを登録します。

リプレースの前後で管理用サーバのIPアドレスまたはホスト名が変更になる場合、次の手順を参照して必要な設定を実施します。

7.8.1　管理用サーバのホスト名を変更する手順

7.8.2　管理用サーバのIPアドレスを変更する手順

正しく運用できることを確認します。

リプレース先のコンピュータにインストールしたJP1/IT Desktop Management 2 - Managerで、エージェントが管理用サーバに接続されたかどうかを確認します。機器画面の［機器一覧］画面で、［最終接続確認日時］が更新されていることを確認してください。

［最終接続確認日時］はデフォルトでは表示されていないため、表示されていない場合は［機器一覧］画面の一覧の項目を右クリックして、［表示項目の選択］から表示されるダイアログで確認してください。［最終接続確認日時］が更新されない場合、利用者のコンピュータで、Windowsの［スタート］メニュー−［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Agent］−［管理者ツール］−［セットアップ］からエージェントのセットアップを起動して、接続先にリプレース先の管理用サーバが設定されているかどうかを確認してください。

リプレース元のコンピュータで、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをアンインストールします。

管理用サーバのリプレースが完了します。

ヒント

リプレース元のコンピュータで取得したバックアップは、リプレース完了後に、必要に応じて削除してください。

ヒント

リプレース完了後にエージェントが管理用サーバに接続されたかどうかは、機器画面の［機器一覧］画面で、［最終接続確認日時］が更新されていることで確認できます。エージェントが接続されない場合、利用者のコンピュータで、エージェントのセットアップから接続先が正しく設定されているかどうか確認してください。

関連リンク

1.2.2　JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをインストールする手順（単数サーバ構成の管理用サーバまたは複数サーバ構成の統括管理用サーバの場合）

1.2.4　単数サーバ構成の管理用サーバまたは複数サーバ構成の統括管理用サーバをセットアップする手順

7.1　管理用サーバをリプレースする

8.11　distributelicense（ライセンスの分配）

7.2　単数サーバ構成システムの管理用サーバを複数サーバ構成システムの統括管理用サーバに切り替える手順

単数サーバ構成システムの管理用サーバを、複数サーバ構成システムの統括管理用サーバに切り替えるには、［セットアップ］の［サーバ構成の選択］画面で［複数サーバ構成］を選択します。

単数サーバ構成システムの管理用サーバを複数サーバ構成システムの統括管理用サーバに切り替えるには：

Administrator権限を持つユーザーでOSにログオンします。

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］を選択します。

セットアップ画面で［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの選択］画面で、［設定変更］を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

［サーバ構成の選択］画面が表示されるまで、［次へ］ボタンをクリックします。

［サーバ構成］で［複数サーバ構成］を選択します。

［セットアップの確認］画面が表示されるまで、［次へ］ボタンをクリックします。

［セットアップの確認］画面で設定内容を確認して、［次へ］ボタンをクリックします。

［リモートインストールマネージャを使用した配布のセットアップ］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

セットアップが開始され、処理中を示すダイアログが表示されます。セットアップが終了すると、［セットアップを終了します］画面が表示されます。

サービスの停止が必要な場合は、サービスの停止を確認するダイアログが表示されます。［OK］ボタンをクリックしてサービスを停止してください。

［セットアップを終了します］画面で、［OK］ボタンをクリックします。

単数サーバ構成システムの管理用サーバが複数サーバ構成システムの統括管理用サーバに切り替えられます。

ヒント

切り替えと同時にJP1/IT Desktop Management 2 - Managerをバージョンアップしたい場合は、先にバージョンアップしてからサーバ構成を切り替えてください。

関連リンク

5.1　JP1/IT Desktop Management 2 - Managerを上書きインストールする手順

7.3　管理用サーバを管理用中継サーバに切り替える手順

単数サーバ構成システムの管理用サーバおよび複数サーバ構成システムの統括管理用サーバを複数サーバ構成システムの管理用中継サーバに切り替えるには、［インストールするManagerの種別］で［管理用中継サーバ］を選択して上書きインストールします。そのあと、管理用中継サーバの上位接続先を指定します。

ヒント

クラスタ環境の管理用サーバ、およびJP1/IT Desktop Management 2 - Agentがインストールされたコンピュータは、管理用中継サーバに切り替えられません。

また、管理用中継サーバを上書きインストールするときは、Managerの種別を変更できません。

管理用サーバを管理用中継サーバに切り替えるには：

管理用サーバのJP1/IT Desktop Management 2 - Managerを切り替え先の複数サーバ構成システムと同一のバージョンで上書きインストールします。

上書きインストール時に、［インストールするManagerの種別］で［管理用中継サーバ］を選択してください。

管理用中継サーバの上位接続先を指定します。

単数サーバ構成システムの管理用サーバおよび複数サーバ構成システムの統括管理用サーバを、複数サーバ構成システムの管理用中継サーバに切り替えられます。

ヒント

切り替えと同時にJP1/IT Desktop Management 2 - Managerをバージョンアップしたい場合は、先にバージョンアップしてからインストールするManagerの種別を切り替えてください。

ヒント

単数サーバ構成システムの管理用サーバを複数サーバ構成システムの管理用中継サーバに切り替えた場合、単数サーバ構成システムの管理用サーバに登録されていた製品ライセンスを、複数サーバ構成システムの統括管理用サーバに登録できます。なお、複数サーバ構成システムで製品ライセンスを管理用中継サーバごとに管理する場合は、統括管理用サーバでdistributelicenseコマンドを実行して、各管理用中継サーバに製品ライセンスの情報を設定する必要があります。

関連リンク

1.3.3　管理用中継サーバに製品ライセンスの情報を設定する手順

5.1　JP1/IT Desktop Management 2 - Managerを上書きインストールする手順

3.6　管理用中継サーバの上位接続先の設定を変更する手順

5.1　JP1/IT Desktop Management 2 - Managerを上書きインストールする手順

7.4　リモートインストールマネージャだけを導入済みのコンピュータをリプレースする手順

リモートインストールマネージャを導入済みのコンピュータをリプレースするには：

リプレース元のコンピュータから必要に応じて、Remote Install Managerをアンインストールします。

コンピュータをリプレースします。

リプレース後のコンピュータに、Remote Install Managerをインストールします。

インストールタイプは［カスタムインストール］を選択し、インストールするコンポーネントとしてRemote Install Managerを選択します。なお、Managerはインストールする必要がないので、Managerのプルダウンメニューで［この機能を使用できないようにします。］を選択します。

リモートインストールマネージャを導入済みのコンピュータのリプレースが完了します。

関連リンク

1.9.1　リモートインストールマネージャだけをインストールする手順

7.5　エージェント導入済みのコンピュータをリプレースする手順

エージェント導入済みのコンピュータをリプレースするには：

コンピュータから、エージェントをアンインストールします。

コンピュータをリプレースします。

リプレース後のコンピュータに、エージェントをインストールします。

エージェント導入済みのコンピュータのリプレースが完了します。

7.6　中継システムをリプレースする手順

中継システムのリプレースとは、現在中継システムがインストールされているコンピュータの中継システムとしての機能を、別のコンピュータに移し替えることです。

中継システムをリプレースするには、リプレース前のコンピュータの情報をバックアップし、リプレース後のコンピュータにリストアする必要があります。

リプレース前のコンピュータの情報をバックアップするには：

リプレース前の中継システムを導入済みのコンピュータで中継システムのサービスを停止します。

コマンドプロンプトを起動し、次のコマンドを実行します。

中継システムのインストールフォルダ¥bin¥dmpstop.exe

次のプロセスがすべて停止したことをタスクマネージャなどで確認します。プロセスが起動している場合は、プロセスが終了するまで待機してください。

jdngdmpsetup.exe

jdngwinst.exe

jdngsite.exe

jdngschserv.exe

jdngsrvmain.exe

リプレース前の中継システムで、次のレジストリをバックアップします。

OSが32ビット版の場合

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥JP1/IT Desktop Management - Agent¥DMP

OSが64ビット版の場合

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥Hitachi¥JP1/IT Desktop Management - Agent¥DMP

次のファイルをバックアップします。

中継システムのインストール先フォルダ¥MASTER¥DB下のファイル

中継システムのインストール先フォルダ¥SCHEDULE下のファイル

中継システムのインストール先フォルダ¥SERVER下のファイル

中継システムのインストール先フォルダ¥SITESRV下のファイル

中継システムのインストール先フォルダ¥DMPSITE¥¥COLLECTION下のファイル

Windowsインストール先フォルダ¥jdnagent.nid

リプレース前の中継システムのサービスを開始します。

中継システムのコンピュータからいったんログオフしたあと、再度ログインします。

リプレース前の中継システムの情報がバックアップされます。

リプレース後のコンピュータにバックアップ情報をリストアするには：

リプレース後のコンピュータに中継システムをインストールします。

インストールが完了すると、セットアップ画面が表示されます。

セットアップ画面の［キャンセル］ボタンをクリックします。

リプレース後の中継システムでサービスを停止します。

コマンドプロンプトを起動し、次のコマンドを実行します。

中継システムのインストールフォルダ¥bin¥dmpstop.exe

次のプロセスがすべて停止したことをタスクマネージャなどで確認します。プロセスが起動している場合は、プロセスが終了するまで待機してください。

jdngdmpsetup.exe

jdngwinst.exe

jdngsite.exe

jdngschserv.exe

jdngsrvmain.exe

リプレース後の中継システムにバックアップした情報をリストアします。

次のように入力したインベントリ設定ファイル（jdng_inventory.conf）をテキストエディタで作成し、%ALLUSERSPROFILE%¥HITACHI¥jp1itdma¥confフォルダに格納します。

[NodeID]

ReproductionLimit=0

リプレース後の中継システムをセットアップします。

リプレース後の中継システムでサービスを開始します。

中継システムのコンピュータからいったんログオフしたあと、再度ログインします。

中継システムのリプレースが完了します。

重要

リプレース前の中継システムを上位システムとして設定しているエージェントは、エージェント設定の［基本設定］で、上位システムをリプレース後の中継システムに変更する必要があります。

関連リンク

1.8.1　中継システムのインストール方法

1.8.2　中継システムを提供媒体からインストールする手順

1.8.3　中継システムをセットアップする手順

6.5　中継システムをアンインストールする手順

1.8.3　中継システムをセットアップする手順

7.7　ネットワークモニタを有効にしたコンピュータをリプレースする手順

ネットワークモニタを有効にしたコンピュータをリプレースするには、いったんネットワークモニタを無効にする必要があります。ネットワークモニタを無効にする手順および有効にする手順については、「6.6　ネットワークモニタを無効にする手順」および「2.6.2　ネットワークモニタを有効にする手順」を参照してください。

ネットワークモニタを有効にしたコンピュータをリプレースするには：

リプレース元のコンピュータのネットワークモニタを無効にします。

リプレース元のコンピュータから、エージェントをアンインストールします。

コンピュータをリプレースします。

リプレース先のコンピュータに、エージェントをインストールします。

リプレース先のコンピュータの、ネットワークモニタを有効にします。

ネットワークモニタを有効にしたコンピュータのリプレースが完了します。

7.8　システム構成要素のホスト名およびIPアドレスを変更する

7.8.1　管理用サーバのホスト名を変更する手順

管理用サーバのホスト名を変更したい場合は、次の項目を再設定します。

エージェントの接続先（接続先をホスト名で指定している場合）

リモートインストールマネージャのログイン画面の接続先（接続先をホスト名で指定している場合）

Asset Consoleのデータソース

重要

管理用中継サーバのホスト名を変更した場合、管理用中継サーバを再起動したあと、リモートインストールマネージャを起動して、管理用中継サーバのシステム構成情報のホスト名が変更されていることを確認してください。ホスト名が変更されていなかったときは、ホスト名を変更した管理用中継サーバのシステム構成情報を削除し、しばらく経過したあと、変更後のホスト名でシステム構成情報が登録されていることを確認してください。

配下の管理用中継サーバの接続先（複数サーバ構成の場合に接続先をホスト名で指定しているとき）

配下の管理用中継サーバで、セットアップの［管理用中継サーバの設定］−［ホスト名またはIPアドレス］に、変更後のホスト名を設定します。手順の詳細については、「3.6　管理用中継サーバの上位接続先の設定を変更する手順」を参照してください。

配下の管理用中継サーバの接続先のホスト名が変更されます。

エージェントの接続先（接続先をホスト名で指定している場合）

エージェントの上位システムへの接続方法に応じて、情報を変更します。

上位システムへの接続に接続先設定ファイル（itdmhost.conf）を使用しているときは、エージェントの接続先設定ファイル（itdmhost.conf）を変更してください。

上位システムへの接続に上位接続先情報ファイル（dmhost.txt）を使用しているときは、エージェントの上位接続先情報ファイル（dmhost.txt）を変更してください。

上位システムへの接続に上位システムアドレス格納ファイル（SERVERIP.ini）を使用しているときは、エージェントの上位システムアドレス格納ファイル（SERVERIP.ini）を変更してください。

エージェント設定の［基本設定］−［管理用サーバ］の［ホスト名またはIPアドレス］に、変更後のホスト名を設定します。

ただし、エージェント設定を変更したときに電源が入っていないコンピュータは、個別にエージェントのセットアップ画面から設定を変更する必要があります。

エージェントの接続先が変更されます。

リモートインストールマネージャのログイン画面の接続先（接続先をホスト名で指定している場合）

リモートインストールマネージャのログイン画面の［管理用サーバ］にホスト名を指定している場合、変更後のホスト名に変更します。

Asset Consoleのデータソース

Asset Consoleのセットアップ画面から、次の手順に従ってデータソースを再作成します。

サーバセットアップを起動します。

［データソースの作成］をクリックします。

［接続先一覧］で［JP1/Desktop Management 2 - Manager］を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。

［サーバ］にホスト名を設定している場合は、変更後のホスト名を入力します。

［OK］ボタンをクリックします。

Asset Consoleのデータソースが再作成されます。

7.8.2　管理用サーバのIPアドレスを変更する手順

管理用サーバのIPアドレスを変更したい場合は、セットアップでIPアドレスの設定を変更したあと、次の項目を再設定します。

エージェントの接続先（接続先をIPアドレスで指定している場合）

ネットワークへの接続を許可しない機器の特例接続の設定

リモートインストールマネージャのログイン画面の接続先（接続先をIPアドレスで指定している場合）

Asset Consoleのデータソース

重要

管理用中継サーバのIPアドレスを変更した場合、管理用中継サーバを再起動したあと、リモートインストールマネージャを起動して、管理用中継サーバのシステム構成情報のIPアドレスが変更されていることを確認してください。IPアドレスが変更されていなかったときは、IPアドレスを変更した管理用中継サーバのシステム構成情報を削除し、しばらく経過したあと、変更後のIPアドレスでシステム構成情報が登録されていることを確認してください。

管理用サーバのIPアドレスを変更するには：

Asset Consoleやリモートインストールマネージャなどで実行中の処理を停止します。

管理用サーバでstopserviceコマンドを実行し、サービスを停止します。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのセットアップを起動し、［データベースの設定］画面のデータベースへのアクセス時のIPアドレスに、変更後のIPアドレスを設定し、セットアップを実行します。

管理用サーバのIPアドレスが変更されます。引き続き、次のとおり各項目を再設定します。

配下の管理用中継サーバの接続先（複数サーバ構成の場合に接続先をIPアドレスで指定しているとき）

配下の管理用中継サーバで、セットアップの［管理用中継サーバの設定］−［ホスト名またはIPアドレス］に、変更後のIPアドレスを設定します。手順の詳細については、「3.6　管理用中継サーバの上位接続先の設定を変更する手順」を参照してください。

配下の管理用中継サーバの接続先のIPアドレスが変更されます。

エージェントの接続先（接続先をIPアドレスで指定している場合）

エージェントの上位システムへの接続方法に応じて、情報を変更します。

上位システムへの接続に接続先設定ファイル（itdmhost.conf）を使用しているときは、エージェントの接続先設定ファイル（itdmhost.conf）を変更してください。

上位システムへの接続に上位接続先情報ファイル（dmhost.txt）を使用しているときは、エージェントの上位接続先情報ファイル（dmhost.txt）を変更してください。

上位システムへの接続に上位システムアドレス格納ファイル（SERVERIP.ini）を使用しているときは、エージェントの上位システムアドレス格納ファイル（SERVERIP.ini）を変更してください。

エージェント設定の［基本設定］−［管理用サーバ］の［ホスト名またはIPアドレス］に、変更後のIPアドレスを設定します。

ただし、エージェント設定を変更したときに電源が入っていないコンピュータは、個別にエージェントのセットアップ画面から設定を変更する必要があります。

エージェントの接続先が変更されます。

ネットワークへの接続を許可しない機器の特例接続の設定

［ネットワーク制御の設定］画面で、［ネットワークへの接続を許可しない機器の特例接続］から変更前の管理用サーバのIPアドレスを削除し、変更後の管理用サーバのIPアドレスを追加してください。

リモートインストールマネージャのログイン画面の接続先（接続先をIPアドレスで指定している場合）

リモートインストールマネージャのログイン画面の［管理用サーバ］にIPアドレスを指定している場合、変更後のIPアドレス名に変更します。

Asset Consoleのデータソース

Asset Consoleのセットアップ画面から、次の手順に従ってデータソースを再作成します。

サーバセットアップを起動します。

［データソースの作成］をクリックします。

［接続先一覧］で［JP1/Desktop Management 2 - Manager］を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。

［サーバ］にIPアドレスを設定している場合は、変更後のIPアドレスを入力します。

［OK］ボタンをクリックします。

Asset Consoleのデータソースが再作成されます。

7.8.3　中継システムのホスト名またはIPアドレスを変更する手順

中継システムのホスト名またはIPアドレスを変更するには：

リモートインストールマネージャで実行中のジョブを削除します。

ホスト名またはIPアドレスを変更する中継システムを経由するジョブをすべて削除してください。

中継システムのホスト名またはIPアドレスを変更します。

操作画面の［機器一覧］画面およびリモートインストールマネージャの［システム構成］ウィンドウで、ホスト名またはIPアドレスが変更されたことを確認します。

ホスト名またはIPアドレスを変更した中継システムに接続しているエージェント機器の接続先を変更します。

操作画面の設定画面から［Windows エージェント設定とインストールセットの作成］を選択し、ホスト名またはIPアドレスを変更した中継システムに接続しているエージェントに適用しているエージェント設定の［編集］ボタンをクリックしてください。

表示されたエージェント設定の［基本設定］−［リモートインストールマネージャを使用した配布用の上位システム］−［ホスト名またはIPアドレス］を変更後のホスト名またはIPアドレスに変更してください。

中継システムのホスト名またはIPアドレスの変更が完了します。

7.8.4　クラスタシステムの論理ホスト名を変更する手順

クラスタシステムの論理ホスト名を変更したい場合は、セットアップでホスト名の設定を変更したあと、次の項目を再設定します。

エージェントの接続先（接続先をホスト名で指定している場合）

リモートインストールマネージャのログイン画面の接続先（接続先をホスト名で指定している場合）

Asset Consoleのデータソース

クラスタシステムの論理ホスト名を変更するには：

Asset Consoleやリモートインストールマネージャなどで実行中の処理を停止します。

「2.10.2　現用系サーバでグループリソースを作成する手順」に記載されているリソースをオフラインにします。

現用系サーバのセットアップの［クラスタ環境］画面で論理ホスト名を変更後のホスト名に設定し、セットアップを実行します。

セットアップで出力された次のセットアップファイルを待機系サーバにコピーします。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのインストールフォルダ¥mgr¥conf¥jdn_manager_setup.conf

クラスタグループの所有者を待機系サーバに移動します。

待機系サーバでセットアップを起動し、手順4.でコピーしたセットアップファイルを指定して、セットアップを実行します。

クラスタグループの所有者を現用系サーバに移動します。

「2.10.2　現用系サーバでグループリソースを作成する手順」に記載されているリソースをオフラインにします。

クラスタシステムの論理ホスト名が変更されます。引き続き、次のとおり各項目を再設定します。

エージェントの接続先（接続先をホスト名で指定している場合）

エージェントの上位システムへの接続方法に応じて、情報を変更します。

上位システムへの接続に接続先設定ファイル（itdmhost.conf）を使用しているときは、エージェントの接続先設定ファイル（itdmhost.conf）を変更してください。

上位システムへの接続に上位接続先情報ファイル（dmhost.txt）を使用しているときは、エージェントの上位接続先情報ファイル（dmhost.txt）を変更してください。

上位システムへの接続に上位システムアドレス格納ファイル（SERVERIP.ini）を使用しているときは、エージェントの上位システムアドレス格納ファイル（SERVERIP.ini）を変更してください。

エージェント設定の［基本設定］−［管理用サーバ］の［ホスト名またはIPアドレス］に、変更後のホスト名を設定します。

ただし、エージェント設定を変更したときに電源が入っていないコンピュータは、個別にエージェントのセットアップ画面から設定を変更する必要があります。

エージェントの接続先が変更されます。

リモートインストールマネージャのログイン画面の接続先（接続先をホスト名で指定している場合）

リモートインストールマネージャのログイン画面の［管理用サーバ］にホスト名を指定している場合、変更後のホスト名に変更します。

Asset Consoleのデータソース

Asset Consoleのセットアップ画面から、次の手順に従ってデータソースを再作成します。

サーバセットアップを起動します。

［データソースの作成］をクリックします。

［接続先一覧］で［JP1/Desktop Management 2 - Manager］を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。

［サーバ］にホスト名を設定している場合は、変更後のホスト名を入力します。

［OK］ボタンをクリックします。

Asset Consoleのデータソースが再作成されます。

7.8.5　クラスタシステムの論理IPアドレスを変更する手順

クラスタシステムの論理IPアドレスを変更したい場合は、セットアップでIPアドレスの設定を変更したあと、次の項目を再設定します。

エージェントの接続先（接続先をIPアドレスで指定している場合）

ネットワークへの接続を許可しない機器の特例接続の設定

リモートインストールマネージャのログイン画面の接続先（接続先をIPアドレスで指定している場合）

Asset Consoleのデータソース

クラスタシステムの論理IPアドレスを変更するには：

Asset Consoleやリモートインストールマネージャなどで実行中の処理を停止します。

「2.10.2　現用系サーバでグループリソースを作成する手順」に記載されているリソースをオフラインにします。

現用系サーバのセットアップの［クラスタ環境］画面で論理IPアドレスを変更後のIPアドレスに設定し、セットアップを実行します。

セットアップで出力された次のセットアップファイルを待機系サーバにコピーします。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのインストールフォルダ¥mgr¥conf¥jdn_manager_setup.conf

クラスタグループの所有者を待機系サーバに移動します。

待機系サーバでセットアップを起動し、手順4.でコピーしたセットアップファイルを指定して、セットアップを実行します。

クラスタグループの所有者を現用系サーバに移動します。

「2.10.2　現用系サーバでグループリソースを作成する手順」に記載されているリソースをオフラインにします。

クラスタシステムの論理IPアドレスが変更されます。引き続き、次のとおり各項目を再設定します。

エージェントの接続先（接続先をIPアドレスで指定している場合）

エージェントの上位システムへの接続方法に応じて、情報を変更します。

上位システムへの接続に接続先設定ファイル（itdmhost.conf）を使用しているときは、エージェントの接続先設定ファイル（itdmhost.conf）を変更してください。

上位システムへの接続に上位接続先情報ファイル（dmhost.txt）を使用しているときは、エージェントの上位接続先情報ファイル（dmhost.txt）を変更してください。

上位システムへの接続に上位システムアドレス格納ファイル（SERVERIP.ini）を使用しているときは、エージェントの上位システムアドレス格納ファイル（SERVERIP.ini）を変更してください。

エージェント設定の［基本設定］−［管理用サーバ］の［ホスト名またはIPアドレス］に、変更後のIPアドレスを設定します。

ただし、エージェント設定を変更したときに電源が入っていないコンピュータは、個別にエージェントのセットアップ画面から設定を変更する必要があります。

エージェントの接続先が変更されます。

ネットワークへの接続を許可しない機器の特例接続の設定

［ネットワーク制御の設定］画面で、［ネットワークへの接続を許可しない機器の特例接続］から変更前の管理用サーバのIPアドレスを削除し、変更後の管理用サーバのIPアドレスを追加してください。

リモートインストールマネージャのログイン画面の接続先（接続先をIPアドレスで指定している場合）

リモートインストールマネージャのログイン画面の［管理用サーバ］にIPアドレスを指定している場合、変更後のIPアドレス名に変更します。

Asset Consoleのデータソース

Asset Consoleのセットアップ画面から、次の手順に従ってデータソースを再作成します。

サーバセットアップを起動します。

［データソースの作成］をクリックします。

［接続先一覧］で［JP1/Desktop Management 2 - Manager］を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。

［サーバ］にIPアドレスを設定している場合は、変更後のIPアドレスを入力します。

［OK］ボタンをクリックします。

Asset Consoleのデータソースが再作成されます。

7.9　複数サーバ構成システムを統合する手順

ある複数サーバ構成システムを別の複数サーバ構成システムと統合するには、次に示す方法があります。

新規に統括管理用サーバを設置し、統合前の統括管理用サーバを両方とも管理用中継サーバに変更する

一方の統括管理用サーバを残し、もう一方を管理用中継サーバに変更する

複数サーバ構成システムの統合の例を次の図に示します。

複数サーバ構成システムを統合する手順を次に示します。

複数サーバ構成システムを統合するには：

システムの統合に当たって新規に統括管理用サーバを設置する場合は、統括管理用サーバにするコンピュータにJP1/IT Desktop Management 2をインストールします。

管理用中継サーバ（統合前の統括管理用サーバ）に、JP1/IT Desktop Management 2を上書きインストールします。

管理用中継サーバ（統合前の統括管理用サーバ）に登録されていた製品ライセンスを、統合後の統括管理用サーバに登録します。

管理用中継サーバ（統合前の統括管理用サーバ）に統合後の上位接続先を設定します。

管理用中継サーバ（統合前の統括管理用サーバ）で、Windowsの［スタート］メニュー−［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］からJP1/IT Desktop Management 2 - Managerのセットアップを起動して、セットアップを実行してください。

管理用中継サーバ（統合前の統括管理用サーバ）が手順4.で設定した上位接続先の下位に接続されていることを確認します。

手順4.で設定した上位接続先のホーム画面の［配下の管理用サーバの状況］タブで複数サーバ構成システムの階層構成を確認できます。

統合後の複数サーバ構成システムで製品ライセンスを管理用サーバごとに管理する場合は、統合後の統括管理用サーバでdistributelicenseコマンドを実行して、各管理用中継サーバに製品ライセンスの情報を設定します。

統合後の複数サーバ構成システムでリモートインストールマネージャを使用した配布を利用する場合、手順4.で設定した上位接続先、およびその上位の管理用サーバのリモートインストールマネージャで、管理用中継サーバ（統合前の統括管理用サーバ）をあて先とした「システム構成情報の取得」ジョブを実行します。

リモートインストールマネージャでのジョブの作成および実行については、マニュアル「JP1/IT Desktop Management 2 配布機能 運用ガイド」の、ジョブの作成についての説明を参照してください。

管理用中継サーバ（統合前の統括管理用サーバ）で、上位の管理用サーバにすべての機器情報を通知します。

上位の管理用サーバにすべての機器情報を通知するには、機器画面の［機器情報］−［機器一覧］画面で、［操作メニュー］の［上位の管理用サーバにすべての機器情報を通知する］を選択します。

重要

上位の管理用サーバに通知する機器情報との整合性を保つため、通知が完了するまで、操作画面およびコマンドで管理用中継サーバ（統合前の統括管理用サーバ）の機器情報を更新しないでください。すべての機器情報の通知が完了したかどうかは、管理用中継サーバ（統合前の統括管理用サーバ）のイベント画面で確認できます。

手順8.の通知先が管理用中継サーバの場合は、統括管理用サーバが機器情報を受信するまで、下位の階層から順に、手順8.と同様の手順で上位の管理用サーバに機器情報を通知します。

必要に応じて、手順4.で設定した上位接続先でJP1/IT Desktop Management 2の設定を見直します。

関連リンク

1.2.2　JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをインストールする手順（単数サーバ構成の管理用サーバまたは複数サーバ構成の統括管理用サーバの場合）

1.2.3　JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをインストールする手順（管理用中継サーバの場合）

1.2.4　単数サーバ構成の管理用サーバまたは複数サーバ構成の統括管理用サーバをセットアップする手順

1.2.5　管理用中継サーバをセットアップする手順

1.3.3　管理用中継サーバに製品ライセンスの情報を設定する手順

8.7　startservice（サービス開始）

8.11　distributelicense（ライセンスの分配）

7.10　管理用中継サーバの上位接続先を切り替える手順

管理用中継サーバの上位接続先を複数サーバ構成内の別の管理用サーバに切り替えるには、上位接続先をセットアップで変更します。管理用中継サーバの上位接続先を切り替える手順を次に示します。

管理用中継サーバの上位接続先を切り替えるには：

切り替え元の管理用中継サーバの上位接続先を、セットアップで変更します。

切り替え元の管理用中継サーバで、Windowsの［スタート］メニュー−［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［ツール］−［セットアップ］からJP1/IT Desktop Management 2 - Managerのセットアップを起動して、セットアップを実行してください。

切り替え元の管理用中継サーバが手順1.で設定した上位接続先の下位に接続されていることを確認します。

手順1.で設定した上位接続先のホーム画面の［配下の管理用サーバの状況］タブで複数サーバ構成システムの階層構成を確認できます。

各管理用サーバで製品ライセンスを管理している場合は、統括管理用サーバでdistributelicenseコマンドを実行して、各管理用中継サーバに製品ライセンスの情報を設定します。

リモートインストールマネージャを使用した配布を利用する場合、手順1.で設定した上位接続先、およびその上位の管理用サーバのリモートインストールマネージャで、切り替え元の管理用中継サーバをあて先とした「システム構成情報の取得」ジョブを実行します。

リモートインストールマネージャでのジョブの作成および実行については、マニュアル「JP1/IT Desktop Management 2 配布機能 運用ガイド」の、ジョブの作成についての説明を参照してください。

切り替え元の管理用中継サーバおよびその配下の管理用サーバに、切り替え前の上位の管理用サーバから適用されたハードウェア資産情報の追加管理項目およびソフトウェア検索条件が残っている場合は、それぞれの設定を削除します。

ハードウェア資産情報の追加管理項目を削除するには、設定画面の［資産管理］−［資産管理項目の設定］画面で削除したい項目を選択して［削除］ボタンをクリックします。

ソフトウェア検索条件を削除するには、設定画面の［機器］−［ソフトウェア検索条件の設定］画面で削除したい条件を選択して［削除］ボタンをクリックします。

切り替え元の管理用サーバで、上位の管理用サーバにすべての機器情報を通知します。

上位の管理用サーバにすべての機器情報を通知するには、機器画面の［機器情報］−［機器一覧］画面で、［操作メニュー］の［上位の管理用サーバにすべての機器情報を通知する］を選択します。

重要

上位の管理用サーバに通知する機器情報との整合性を保つため、通知が完了するまで、操作画面およびコマンドで切り替え元の管理用サーバの機器情報を更新しないでください。すべての機器情報の通知が完了したかどうかは、切り替え元の管理用サーバのイベント画面で確認できます。

手順6.の通知先が管理用中継サーバの場合は、統括管理用サーバが機器情報を受信するまで、下位の階層から順に、手順6.と同様の手順で上位の管理用サーバに機器情報を通知します。

必要に応じて、手順1.で設定した上位接続先でJP1/IT Desktop Management 2の設定を見直します。

関連リンク

1.2.2　JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをインストールする手順（単数サーバ構成の管理用サーバまたは複数サーバ構成の統括管理用サーバの場合）

1.2.3　JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをインストールする手順（管理用中継サーバの場合）

1.2.4　単数サーバ構成の管理用サーバまたは複数サーバ構成の統括管理用サーバをセットアップする手順

1.2.5　管理用中継サーバをセットアップする手順

1.3.3　管理用中継サーバに製品ライセンスの情報を設定する手順

8.7　startservice（サービス開始）

8.11　distributelicense（ライセンスの分配）

7.11　エージェントが接続する管理用サーバを切り替える手順

エージェントが接続する管理用サーバを切り替えるには：

切り替え元の管理用サーバの操作画面で設定画面を表示します。

メニューエリアで［エージェント］−［Windows エージェント設定とインストールセットの作成］を選択します。

インフォメーションエリアで、接続先を切り替えたいエージェントに割り当てられているエージェント設定の［編集］ボタンをクリックします。

［エージェント設定の編集］ダイアログで［基本設定］−［管理用サーバ］−［ホスト名またはIPアドレス］を切り替え先の管理用サーバのホスト名またはIPアドレスに変更します。

［ホスト名またはIPアドレス］に指定する値は、セットアップの［アドレス解決の設定］で選択した項目によって異なります。

［アドレス解決の設定］で「ホスト名」を選択したとき

ホスト名で指定してください。

DNSサーバを使用している環境では、完全修飾ドメイン名（ホスト名のあとにピリオドとドメイン名を表記した名前）で指定してください。

管理用サーバにネットワークアダプタが複数あり、かつ同じセグメントに接続している場合、管理用サーバが動作するOSで設定されているバインド順で、優先順位が最も高いホスト名を指定してください。

［アドレス解決の設定］で「IPアドレス」を選択したとき

IPアドレスで指定してください。

エージェントが接続する管理用サーバが切り替わります。

なお、切り替え元の管理用サーバでネットワーク接続可否情報を設定していた場合は、切り替え先の管理用サーバに切り替え元の管理用サーバのネットワーク接続可否情報をインポートしてください。詳細については、マニュアル「JP1/IT Desktop Management 2 運用ガイド」のネットワーク接続可否情報をインポートする手順についての説明を参照してください。

重要

管理用サーバを切り替えた直後は、グループに間接割り当てされたエージェント設定が割り当たります。接続先の管理用サーバを切り替える前に、グループに割り当てられたエージェント設定が適切かどうかを見直してから、必要に応じてグループの作成と割り当てをしてください。ただし、機器種別のグループおよびネットワークのグループは操作画面で作成できないため、対象のグループに属する機器を事前に接続して、対象のグループが作成されてから、エージェント設定を割り当ててください。

7.12　特定のエージェントの接続先を複数サーバ構成内の別の管理用サーバに切り替える手順

管理元からエージェント設定を変更して接続先を切り替えると、そのエージェント設定が割り当てられているすべてのエージェントの接続先が切り替わります。特定のエージェントだけ接続先を切り替えたい場合は、エージェントの接続先をセットアップで変更します。特定のエージェントの接続先を複数サーバ構成内の別の管理用サーバに切り替える手順を次に示します。

特定のエージェントの接続先を複数サーバ構成内の別の管理用サーバに切り替えるには：

切り替え先の管理用サーバでデフォルトエージェント設定の内容を確認し、エージェントの接続先に自サーバが設定されていることを確認します。

デフォルトエージェント設定の内容を確認するには、設定画面の［エージェント］−［Windows エージェント設定とインストールセットの作成］画面で、一覧のデフォルトエージェント設定の列に表示される［編集］ボタンをクリックします。

接続先を切り替えたいエージェントがインストールされているコンピュータにAdministrator権限を持つOSユーザーでログオンし、エージェントの接続先をセットアップで変更します。

該当するコンピュータで、Windowsの［スタート］メニュー−［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Agent］−［管理者ツール］−［セットアップ］からJP1/IT Desktop Management 2 - Agentのセットアップを起動して、セットアップを実行してください。

エージェントにパスワード保護が設定されている場合、パスワードの入力画面が表示されます。該当するエージェント設定に設定したパスワードを入力してください。パスワードのデフォルトは「manager」です。

切り替え先の管理用サーバで、接続先を切り替えたエージェントにエージェント設定を割り当てます。

エージェント設定を割り当てるには、設定画面の［エージェント］−［Windows エージェント設定の割り当て］画面で、接続先を切り替えたエージェントがインストールされているコンピュータを選択して［割り当て］ボタンをクリックします。表示されるダイアログで割り当てるエージェント設定を選択してください。

なお、切り替え元の管理用サーバでネットワーク接続可否情報を設定していた場合は、切り替え先の管理用サーバに切り替え元の管理用サーバのネットワーク接続可否情報をインポートしてください。詳細については、マニュアル「JP1/IT Desktop Management 2 運用ガイド」のネットワーク接続可否情報をインポートする手順についての説明を参照してください。

関連リンク

1.6.10　エージェントをセットアップする手順

7.11　エージェントが接続する管理用サーバを切り替える手順

7.13　エージェントが接続する中継システムを切り替える手順

切り替え元の中継システムに接続している、すべてのエージェントの接続先を切り替えるには：

設定画面を表示します。

メニューエリアで［エージェント］−［Windows エージェント設定とインストールセットの作成］を選択します。

インフォメーションエリアで、切り替えたいエージェント設定の［編集］ボタンをクリックします。

［エージェント設定の編集］ダイアログで［基本設定］−［リモートインストールマネージャを使用した配布用の上位システム］−［ホスト名またはIPアドレス］を切り替え先の中継システムのホスト名またはIPアドレスに変更します。

［ホスト名またはIPアドレス］に指定する値は、セットアップの［アドレス解決の設定］で選択した項目によって異なります。

［アドレス解決の設定］で「ホスト名」を選択したとき

ホスト名で指定してください。

DNSサーバを使用している環境では、完全修飾ドメイン名（ホスト名のあとにピリオドとドメイン名を表記した名前）で指定してください。

中継システムにネットワークアダプタが複数あり、かつ同じセグメントに接続している場合、中継システムが動作するOSで設定されているバインド順で、優先順位が最も高いホスト名を指定してください。

［アドレス解決の設定］で「IPアドレス」を選択したとき

IPアドレスで指定してください。

切り替え元の中継システムに接続している、すべてのエージェントの接続先が切り替わります。

重要

エージェント設定の割り当てを解除すると、自動的にデフォルトエージェント設定が割り当たります。また、IDを使用した配布を実施している場合、デフォルトエージェント設定が割り当たることによって、管理用サーバからIDジョブが実行されることがあります。その後、エージェント設定を割り当て直した際に、切り替え先の中継システムからもIDジョブが実行されることがあります。

7.14　特定のエージェントの接続先の中継システムを切り替える手順

切り替え元の中継システムに接続している、特定のエージェントの接続先だけを切り替えるには：

設定画面を表示します。

メニューエリアで［エージェント］−［Windows エージェント設定の割り当て］を選択します。

機器を選択し、［割り当てを解除］ボタンをクリックします。

割り当たっているエージェント設定が解除され、デフォルトエージェント設定が割り当たります。

［割り当て］ボタンをクリックし、［Windows エージェント設定の割り当て］ダイアログで切り替え先の中継システムに接続するためのエージェント設定を割り当てます。

切り替え元の中継システムに接続している、特定のエージェントの接続先が切り替わります。

重要

エージェント設定の割り当てを解除すると、自動的にデフォルトエージェント設定が割り当たります。また、IDを使用した配布を実施している場合、デフォルトエージェント設定が割り当たることによって、管理用サーバからIDジョブが実行されることがあります。その後、エージェント設定を割り当て直した際に、切り替え先の中継システムからもIDジョブが実行されることがあります。

8　構築関連で使用するコマンド

ここでは、システムの構築、設定変更、リプレースなどで使用するJP1/IT Desktop Management 2のコマンドについて説明します。

8.1　コマンドを実行する手順

JP1/IT Desktop Management 2のコマンドは、専用のコマンドプロンプト（［JP1ITDM2 Utility Console］）およびWindowsのコマンドプロンプトから実行できます。

管理用サーバでコマンドを実行する場合は、［JP1ITDM2 Utility Console］を利用すると便利です。［JP1ITDM2 Utility Console］を利用すると、コマンドを入力する際にコマンドの実行ファイルの格納先を指定する必要がありません。［JP1ITDM2 Utility Console］起動時に、自動的にコマンドの実行ファイルの格納先がカレントフォルダになります。Windowsのコマンドプロンプトからもコマンドを実行できます。

getinv.vbsコマンドおよびsetsecpolicy.vbsコマンド以外のコマンドは、Administrator権限を持つユーザーで実行してください。コマンドを実行するOSがWindows Server 2016、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012、Windows 7、またはWindows Server 2008 R2の場合で、ユーザーアカウント制御（UAC）が有効なときは、［JP1ITDM2 Utility Console］またはWindowsのコマンドプロンプトを起動する際に、右クリックして［管理者として実行］を選択してください。getinv.vbsコマンドおよびsetsecpolicy.vbsコマンドは、それぞれのコマンドが格納されているフォルダに対するフルコントロールのアクセス権限を持つユーザーで実行してください。

エージェントでコマンドを実行する場合は、Windowsのコマンドプロンプトを利用してください。

管理用サーバでコマンドを実行するには：

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Manager］−［コマンド］を選択します。

表示されるウィンドウで、実行したいコマンドを入力します。

コマンドが実行されます。

エージェントでコマンドを実行するには：

Windowsのコマンドプロンプトを起動します。

表示されるウィンドウで、実行したいコマンドを入力します。

コマンドが実行されます。

ヒント

Windowsのタスクにコマンドを登録することで、JP1/IT Desktop Management 2のコマンドをスケジュール実行できます。

データベースのバックアップ、リストア、および再編成をコマンドで実行する場合、管理用サーバのサービスを停止する必要があります。そのため、これらのコマンドをWindowsのタスクに登録する際は、JP1/IT Desktop Management 2を使用しない曜日、時間などにコマンドが実行されるよう考慮してください。

注意事項

コマンド実行中には、コマンド実行元の管理用サーバで、次の操作をしないでください。コマンド実行中にこれらの操作をすると、コマンドが強制終了され、タイミングによってはデータベースなどの重要なデータが破損したりエージェント制御サービスが停止したりするおそれがあります。また、コマンドの戻り値が正しく出力されません。

［Ctrl］+［c］キーを押す

［JP1ITDM2 Utility Console］またはWindowsのコマンドプロンプトを終了する

Windowsからログアウトする

Windowsをシャットダウンする

コマンド実行中にこれらの操作をした場合は、ログファイルのメッセージを確認してください。また、コマンドが正常終了したメッセージが出力されていない場合は、必要に応じてコマンドを再実行してください。エージェント制御サービスが停止したメッセージが出力されている場合は、エージェント制御サービスを起動してください。

この注意事項は、次のコマンドには適用されません。

stopservice

startservice

getlogs

getinstlogs

addfwlist.bat

resetnid.vbs

getinv.vbs

setsecpolicy.vbs

8.2　コマンドの説明形式

コマンドは、機能、形式、引数などの項目に分けて説明しています。コマンドの説明形式を次の表に示します。

項番

説明項目

内容

1

機能

コマンドの機能について説明しています。

2

形式

コマンドの入力形式について説明しています。

3

引数

コマンドの引数について説明しています。

4

格納先

コマンドの実行ファイルの格納先について説明しています。

5

注意事項

コマンドを実行する上での注意事項について説明しています。

6

戻り値

コマンドの戻り値について説明しています。

7

使用例

コマンドの使用例について説明しています。

8.3　updatesupportinfo（サポートサービスからの情報の登録）

サポートサービスサイトからダウンロードした情報を管理用サーバに登録するupdatesupportinfoコマンドについて説明します。

機能

管理用サーバがサポートサービスサイトに接続できない場合や、SAMAC辞書の情報を更新したい場合は、最新情報を手動で管理用サーバに登録する必要があります。

まず、外部のネットワークに接続できるコンピュータでサポートサービスサイトに接続して、サポートサービスから最新情報をダウンロードしてください。ダウンロードした情報を管理用サーバに手動でコピーしてこのコマンドを実行すると、最新情報を管理用サーバに登録できます。

なお、このコマンドは管理用サーバで実行してください。

形式

updatesupportinfo△-i△サポート情報ファイル名またはSAMACソフトウェア辞書のオフライン更新用ファイル名

引数

-i△サポート情報ファイル名またはSAMACソフトウェア辞書のオフライン更新用ファイル名

管理用サーバに登録するサポート情報ファイルまたはSAMACソフトウェア辞書のオフライン更新用ファイルの、ファイル名を絶対パスで指定します。空白を含むパスを指定する場合は、パスをダブルクォーテーション（"）で囲んでください。

格納先

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥bin¥

JP1/IT Desktop Management 2が提供するコマンドプロンプトを使用すると、実行ファイルの格納先を指定しないでコマンドを実行できます。

注意事項

このコマンドは、次のコマンドと同時に実行できません。

exportdb

importdb

ioassetsfieldutil export

ioassetsfieldutil import

ioutils exportasset

ioutils exportdevice

ioutils exportdevicedetail

ioutils exportfield

ioutils exportfilter

ioutils exportoplog

ioutils exportpolicy

ioutils exporttemplate

ioutils exportupdategroup

ioutils exportupdatelist

ioutils importasset

ioutils importexlog

ioutils importfield

ioutils importfilter

ioutils importpolicy

ioutils importtemplate

ioutils importupdategroup

ioutils importupdatelist

reorgdb

startservice

stopservice

deletenwgroup

distributelicense

このコマンドは、管理用サーバでセットアップまたはデータベースマネージャが実行されている場合は実行できません。

戻り値

updatesupportinfoコマンドの戻り値を次の表に示します。

戻り値

説明

0

コマンドが正常に終了しました。

11

コマンドの引数の指定形式に誤りがあります。

12

指定されたファイルが不正、またはファイルがありません。

31

ほかのコマンドを実行中です。

51

コマンドの実行権限がありません。

53

管理用サーバのサービスが開始されていません。

54

管理用サーバがセットアップされていません。

101

一部またはすべてのサポート情報の更新に失敗しました。

150

そのほかのエラーでコマンドの実行が中断しました。

使用例

C:¥tempに格納したサポート情報ファイルsupportinfo.zipを管理用サーバに登録する場合の使用例を次に示します。

updatesupportinfo -i C:¥temp¥supportinfo.zip

関連リンク

8.1　コマンドを実行する手順

8.4　exportdb（バックアップの取得）

管理用サーバが管理するデータのバックアップを取得するexportdbコマンドについて説明します。

機能

管理用サーバが管理するデータのバックアップを取得します。取得したバックアップは、トラブル発生時のデータの復元に利用できます。

このコマンドを実行すると、引数に指定したバックアップ先フォルダにYYYYMMDDhhmmss※のフォルダ名でバックアップ格納先フォルダが作成され、そのフォルダ内にバックアップファイルが作成されます。

注※　YYYY：年、MM：月、DD：日、hh：時、mm：分、ss：秒

なお、このコマンドは管理用サーバで実行してください。

形式

exportdb[△-f△バックアップ先フォルダ名][△-s]

引数

-f△バックアップ先フォルダ名

バックアップを取得するフォルダを絶対パスで指定します。指定できるフォルダは、ローカルドライブのフォルダだけです。バックアップファイルの容量は運用内容やJP1/IT Desktop Management 2の利用期間によって異なります。バックアップ先フォルダのドライブは、データベースフォルダとデータフォルダのディスク占有量の合計値以上の空き容量を確保してください。

空白を含むパスを指定する場合は、パスをダブルクォーテーション（"）で囲んでください。フォルダ名は末尾の「¥」を除いて135バイト以内で指定してください。また、使用できる文字は、半角英数字、半角スペース、および次に示す半角記号です。

「#」、「(」、「)」、「.」（ピリオド）、「@」、「¥」

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ名にこれらの文字以外の文字を使用している場合は、この引数を必ず指定してください。この引数を省略した場合は、次に示すフォルダがバックアップ先フォルダとなります。

引数を指定した場合

引数に指定したフォルダ¥YYYYMMDDhhmmss

引数を省略した場合

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥backup¥YYYYMMDDhhmmss

（例）

2011年1月1日2時30分00秒にこのコマンドを実行した場合

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥backup¥20110101023000

-s

管理用サーバのサービスの停止（stopserviceコマンド）、データのバックアップの取得（exportdbコマンド）、および管理用サーバのサービスの開始（startserviceコマンド）を自動で実行する場合に指定します。

格納先

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥bin¥

JP1/IT Desktop Management 2が提供するコマンドプロンプトを使用すると、実行ファイルの格納先を指定しないでコマンドを実行できます。

注意事項

このコマンドは、管理用サーバのセットアップが完了し、かつ管理用サーバが停止している状態で実行してください。

このコマンドは、同時に複数実行できません。

このコマンドは、次のコマンドと同時に実行できません。

importdb

ioassetsfieldutil export

ioassetsfieldutil import

ioutils exportasset

ioutils exportdevice

ioutils exportdevicedetail

ioutils exportfield

ioutils exportfilter

ioutils exportoplog

ioutils exportpolicy

ioutils exporttemplate

ioutils exportupdategroup

ioutils exportupdatelist

ioutils importasset

ioutils importexlog

ioutils importfield

ioutils importfilter

ioutils importpolicy

ioutils importtemplate

ioutils importupdategroup

ioutils importupdatelist

reorgdb

startservice

stopservice

updatesupportinfo

deletenwgroup

distributelicense

引数「-s」は、クラスタ環境では指定できません。この引数を指定した場合、コマンドはエラーになります。

戻り値

exportdbコマンドの戻り値を次の表に示します。

戻り値

説明

0

コマンドが正常に終了しました。

1

バックアップの取得に成功しましたが、管理用サーバの自動開始に失敗しました。

11

コマンドの引数の指定形式に誤りがあります。

12

指定されたフォルダが不正、またはフォルダがありません。

31

ほかのコマンドを実行中です。

32

同一時刻に作成されたバックアップ格納先フォルダがあります。

33

ディスク容量が不足しています。

34

データベースの開始に失敗しました。

35※

コマンド実行時に管理用サーバが開始処理中です。

36

コマンド実行時にデータベースが停止処理中です。

51

コマンドの実行権限がありません。

52

クラスタ環境で、引数「-s」が指定されています。

53

管理用サーバが停止していません。

54

管理用サーバがセットアップされていません。

55

デフォルトのバックアップ格納先フォルダが使用できません。

61

操作ログのバックアップ先フォルダに接続できません。

62

操作ログのバックアップ先フォルダにログインできません。

63

操作ログ関連のフォルダ容量が不足しています。

64

そのほかのエラーで操作ログのバックアップが中断しました。

101

バックアップの取得に失敗しました。

102

管理用サーバの自動停止に失敗しました。

110

ライセンスに問題があるためコマンドの実行に失敗しました。

150

そのほかのエラーでコマンドの実行が中断しました。

注※　引数「-s」を指定した場合の戻り値です。

使用例

バックアップをC:¥tmp¥backupに取得し、管理用サーバのサービスの停止、データのバックアップの取得、および管理用サーバのサービスの開始を自動で実行する場合のコマンドの使用例を示します。

exportdb -f C:¥tmp¥backup -s

関連リンク

8.1　コマンドを実行する手順

8.5　importdb（バックアップデータのリストア）

管理用サーバが管理するデータをバックアップ取得時の状態に復元（リストア）するimportdbコマンドについて説明します。

機能

ディスク障害などが発生した場合に、管理用サーバが管理するデータをバックアップ取得時の状態に復元します。データの復元には、exportdbコマンドで取得したバックアップファイルを使用します。

なお、このコマンドは管理用サーバで実行してください。

形式

importdb[△-f△データ格納フォルダ名][△-w△作業用フォルダ名][△-s]

引数

-f△データ格納フォルダ名

復元する時点のバックアップファイルが格納されているフォルダを絶対パスで指定します。指定できるフォルダは、ローカルドライブのフォルダだけです。

空白を含むパスを指定する場合は、パスをダブルクォーテーション（"）で囲んでください。フォルダ名は末尾の「¥」を除いて150バイト以内で指定してください。また、使用できる文字は、半角英数字、半角スペース、および次に示す半角記号です。

「#」、「(」、「)」、「.」（ピリオド）、「@」、「¥」

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ名にこれらの文字以外の文字を使用している場合は、この引数を必ず指定してください。

この引数を指定した場合、および省略した場合に、コマンド実行時にデータの復元に使用されるデータ格納先フォルダを次に示します。

引数を指定した場合

引数で指定したフォルダをデータ格納先フォルダとして使用します。

引数を省略した場合

次のフォルダ下にあるフォルダのうち、フォルダ名から最新のデータ格納先フォルダを判断して使用します。

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥backup¥

例えば、「¥20110101023000」、「¥20110102023000」、および「¥20110103023000」のフォルダがある場合、「¥20110103023000」フォルダが復元に使用するデータ格納先フォルダになります。

-w△作業用フォルダ名

バックアップ取得時の状態に復元するときに使用する作業用フォルダを絶対パスで指定します。指定できるフォルダは、ローカルドライブのフォルダだけです。作業用フォルダのドライブには、10,000台の機器を管理する場合は10ギガバイト以上の空き容量が必要です。

空白を含むパスを指定する場合は、パスをダブルクォーテーション（"）で囲んでください。フォルダ名は末尾の「¥」を除いて150バイト以内で指定してください。また、使用できる文字は、半角英数字、半角スペース、および次に示す半角記号です。

「#」、「(」、「)」、「.」（ピリオド）、「@」、「¥」

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ名にこれらの文字以外の文字を使用している場合は、この引数を必ず指定してください。指定したフォルダがない場合はエラーとなります。

この引数を省略した場合は、次に示すフォルダが作業用フォルダとなります。

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥temp

-s

管理用サーバのサービスの停止（stopserviceコマンド）、バックアップからのリストア（importdbコマンド）、および管理用サーバのサービスの開始（startserviceコマンド）を自動で実行する場合に指定します。

格納先

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥bin¥

JP1/IT Desktop Management 2が提供するコマンドプロンプトを使用すると、実行ファイルの格納先を指定しないでコマンドを実行できます。

注意事項

このコマンドは、管理用サーバのセットアップが完了し、かつ管理用サーバが停止している状態で実行してください。

このコマンドは、同時に複数実行できません。

このコマンドは、次のコマンドと同時に実行できません。

exportdb

ioassetsfieldutil export

ioassetsfieldutil import

ioutils exportasset

ioutils exportdevice

ioutils exportdevicedetail

ioutils exportfield

ioutils exportfilter

ioutils exportoplog

ioutils exportpolicy

ioutils exporttemplate

ioutils exportupdategroup

ioutils exportupdatelist

ioutils importasset

ioutils importexlog

ioutils importfield

ioutils importfilter

ioutils importpolicy

ioutils importtemplate

ioutils importupdategroup

ioutils importupdatelist

reorgdb

startservice

stopservice

updatesupportinfo

deletenwgroup

distributelicense

引数「-s」は、クラスタ環境では指定できません。この引数を指定した場合、コマンドはエラーになります。

戻り値

importdbコマンドの戻り値を次の表に示します。

戻り値

説明

0

コマンドが正常に終了しました。

1

バックアップからのリストアに成功しましたが、管理用サーバの自動開始に失敗しました。

11

コマンドの引数の指定形式に誤りがあります。

12

指定されたデータ格納フォルダが不正、またはフォルダがありません。

13

指定されたデータ格納フォルダに、バックアップファイルがありません。

14

指定された作業用フォルダが不正、またはフォルダがありません。

15

ディスク容量が不足しています。

31

ほかのコマンドを実行中です。

34

データベースの開始に失敗しました。

35※

コマンド実行時に管理用サーバが開始処理中です。

36

コマンド実行時にデータベースが停止処理中です。

51

コマンドの実行権限がありません。

52

クラスタ環境で、引数「-s」が指定されています。

53

管理用サーバが停止していません。

54

管理用サーバがセットアップされていません。

55

デフォルトのデータ格納フォルダおよび作業用フォルダが使用できません。

56

古いバージョンのバックアップ情報です。

61

操作ログのバックアップ先フォルダに接続できません。

62

操作ログのバックアップ先フォルダにログインできません。

63

操作ログ関連のフォルダ容量が不足しています。

64

そのほかのエラーで操作ログのリストアが中断しました。

101

バックアップからのリストアに失敗しました。

102

管理用サーバの自動停止に失敗しました。

110

ライセンスに問題があるためコマンドの実行に失敗しました。

150

そのほかのエラーでコマンドの実行が中断しました。

注※　引数「-s」を指定した場合の戻り値です。

使用例

2011年1月3日2時30分00秒にバックアップを取得した時点のデータ（バックアップ格納先フォルダ：C:¥tmp¥backup¥20110103023000）を使用し、管理用サーバのサービスの停止、バックアップからのリストア、および管理用サーバのサービスの開始を自動で実行する場合のコマンドの使用例を示します。

importdb -f C:¥tmp¥backup¥20110103023000 -s

関連リンク

8.1　コマンドを実行する手順

8.6　stopservice（サービス停止）

機能

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのサービスを停止して、管理用サーバを停止状態にします。

なお、このコマンドは管理用サーバで実行してください。

形式

stopservice

引数

引数はありません。

格納先

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥bin¥

JP1/IT Desktop Management 2が提供するコマンドプロンプトを使用すると、実行ファイルの格納先を指定しないでコマンドを実行できます。

注意事項

このコマンドは、管理用サーバのセットアップが完了している状態で実行してください。

このコマンドは、同時に複数実行できません。

このコマンドは、次のコマンドと同時に実行できません。

exportdb

importdb

ioassetsfieldutil export

ioassetsfieldutil import

ioutils exportasset

ioutils exportdevice

ioutils exportdevicedetail

ioutils exportfield

ioutils exportfilter

ioutils exportoplog

ioutils exportpolicy

ioutils exporttemplate

ioutils exportupdategroup

ioutils exportupdatelist

ioutils importasset

ioutils importexlog

ioutils importfield

ioutils importfilter

ioutils importpolicy

ioutils importtemplate

ioutils importupdategroup

ioutils importupdatelist

reorgdb

startservice

updatesupportinfo

deletenwgroup

distributelicense

戻り値

stopserviceコマンドの戻り値を次の表に示します。

戻り値

説明

0

コマンドが正常に終了しました。

1

管理用サーバがすでに停止しています。

11

コマンドの引数の指定形式に誤りがあります。

31

ほかのコマンドを実行中です。

35

コマンド実行時に管理用サーバが開始処理中です。

51

コマンドの実行権限がありません。

52

クラスタ環境ではこのコマンドを実行できません。

54

管理用サーバがセットアップされていません。

101

管理用サーバのサービスの停止に失敗しました。

150

そのほかのエラーでコマンドの実行が中断しました。

使用例

管理用サーバのサービスを停止するコマンドの使用例を次に示します。

stopservice

関連リンク

8.1　コマンドを実行する手順

8.7　startservice（サービス開始）

機能

管理用サーバの関連サービスを起動し、管理用サーバを起動状態にします。

なお、このコマンドは管理用サーバで実行してください。

形式

startservice

引数

引数はありません。

格納先

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥bin¥

JP1/IT Desktop Management 2が提供するコマンドプロンプトを使用すると、実行ファイルの格納先を指定しないでコマンドを実行できます。

注意事項

このコマンドは、管理用サーバのセットアップが完了している状態で実行してください。

このコマンドは、同時に複数実行できません。

このコマンドは、次のコマンドと同時に実行できません。

exportdb

importdb

ioassetsfieldutil export

ioassetsfieldutil import

ioutils exportasset

ioutils exportdevice

ioutils exportdevicedetail

ioutils exportfield

ioutils exportfilter

ioutils exportoplog

ioutils exportpolicy

ioutils exporttemplate

ioutils exportupdategroup

ioutils exportupdatelist

ioutils importasset

ioutils importexlog

ioutils importfield

ioutils importfilter

ioutils importpolicy

ioutils importtemplate

ioutils importupdategroup

ioutils importupdatelist

reorgdb

stopservice

updatesupportinfo

deletenwgroup

distributelicense

戻り値

startserviceコマンドの戻り値を次の表に示します。

戻り値

説明

0

コマンドが正常に終了しました。

1

管理用サーバがすでに開始しています。

11

コマンドの引数の指定形式に誤りがあります。

31

ほかのコマンドを実行中です。

35

コマンド実行時に管理用サーバが停止処理中です。

51

コマンドの実行権限がありません。

52

クラスタ環境ではこのコマンドを実行できません。

54

管理用サーバがセットアップされていません。

101

管理用サーバのサービスの開始に失敗しました。

110

ライセンスに問題があるためコマンドの実行に失敗しました。

150

そのほかのエラーでコマンドの実行が中断しました。

使用例

管理用サーバのサービスを開始するコマンドの使用例を次に示します。

startservice

関連リンク

8.1　コマンドを実行する手順

8.8　getlogs（トラブルシュート用情報の取得）

機能

原因不明なトラブルや、解決が困難なトラブルなどが発生した場合に、サポートサービスに問い合わせるときに必要なトラブルシュート用情報を一括で取得します。

取得できるトラブルシュート用情報は、一次用ファイル（tsinf_1st.dat）と二次用ファイル（tsinf_2nd.dat）の2つのファイルに分けて出力されます。

管理用中継サーバでgetlogsコマンドを実行した場合、管理用中継サーバ用のエージェントに関するトラブルシュート用情報も併せて取得します。管理用中継サーバ用のエージェントのトラブルシュート用情報は、JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥logに格納されます。取得される情報については、マニュアル「JP1/IT Desktop Management 2 構築ガイド」のエージェントインストール時のトラブルシューティングの説明を参照してください。

なお、このコマンドは管理用サーバまたはリモートインストールマネージャを導入したコンピュータで実行してください。

形式

getlogs[△-f△トラブルシュート用情報格納先フォルダ名]

引数

-f△トラブルシュート用情報格納先フォルダ名

トラブルシュート用情報格納先フォルダを絶対パスで指定します。なお、指定できるフォルダは、ローカルドライブのフォルダだけです。

空白を含むパスを指定する場合は、パスをダブルクォーテーション（"）で囲んでください。フォルダ名は末尾の「¥」を除いて150バイト以内で指定してください。また、使用できる文字はWindowsでフォルダ名に使用できる文字です。

この引数を省略した場合、トラブルシュート用情報ファイルは次に示すフォルダに格納されます。

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥troubleshoot

なお、トラブルシュート用情報の取得時に、トラブルシュート用情報格納先フォルダに一時フォルダとしてtsinfフォルダが作成され、コマンド終了時に削除されます。

格納先

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥bin¥

JP1/IT Desktop Management 2が提供するコマンドプロンプトを使用すると、実行ファイルの格納先を指定しないでコマンドを実行できます。

注意事項

トラブルシュート用情報格納先フォルダに次に示すフォルダまたはファイルがすでに存在した場合、これらのフォルダまたはファイルが削除されてから、コマンドが実行されます。

tsinfフォルダ

tsinf_1st.dat

tsinf_2nd.dat

getlogsコマンドでは、一時フォルダとしてユーザー環境変数TEMPに設定したフォルダを使用します。getlogsコマンドでメッセージ（KDEX4041-E）が出力される場合は、このフォルダの空き容量が十分かどうかを確認してください。

戻り値

getlogsコマンドの戻り値を次の表に示します。

戻り値

説明

0

コマンドが正常に終了しました。

1

一部のトラブルシュート用情報の取得に失敗しました。

11

コマンドの引数の指定形式に誤りがあります。

12

指定されたフォルダが不正、またはフォルダがありません。

51

コマンドの実行権限がありません。

101

そのほかのエラーでコマンドの実行が中断しました。

使用例

トラブルシュート用情報をC:¥tmp¥troubleshootに取得する場合のコマンドの使用例を次に示します。

getlogs -f C:¥tmp¥troubleshoot

関連リンク

8.1　コマンドを実行する手順

8.9　getinstlogs（インストール時のトラブルシュート用情報の取得）

JP1/IT Desktop Management 2 - ManagerまたはRemote Install Managerをインストールしたときの、トラブルシュート用情報を取得するためのgetinstlogsコマンドについて説明します。

機能

管理者がJP1/IT Desktop Management 2 - ManagerまたはRemote Install Managerをインストールした際に、原因不明なトラブルや、解決が困難なトラブルなどが発生した場合に、サポートサービスに問い合わせるときに必要なトラブルシュート用情報を一括で取得します。

なお、このコマンドは管理用サーバまたはリモートインストールマネージャを導入したコンピュータで実行してください。

形式

getinstlogs[△-f△トラブルシュート用情報格納先フォルダ名]

引数

-f△トラブルシュート用情報格納先フォルダ名

トラブルシュート用情報格納先フォルダを絶対パスで指定します。ネットワークドライブも指定できます。

空白を含むパスを指定する場合は、パスをダブルクォーテーション（"）で囲んでください。フォルダ名は末尾の「¥」を除いて150バイト以内で指定してください。また、使用できる文字はWindowsでフォルダ名に使用できる文字です。

この引数を省略した場合、トラブルシュート用情報ファイルはデスクトップに格納されます。

格納先

JP1/IT Desktop Management 2の提供媒体のルート¥_PPDIR¥8〜11文字の英数字¥DISK1¥

注意事項

トラブルシュート用情報格納先フォルダにJDNINSTフォルダまたはファイルがすでに存在した場合、このフォルダまたはファイルが削除されてから、コマンドが実行されます。

トラブルシュート用情報格納先フォルダを指定する場合、すでに存在するフォルダを指定してください。

戻り値

getinstlogsコマンドの戻り値を次の表に示します。

戻り値

説明

0

コマンドが正常に終了しました。

1

一部のトラブルシュート用情報の取得に失敗しました。

11

コマンドの引数の指定形式に誤りがあります。

12

指定されたフォルダにアクセスできない、またはフォルダがありません。

13

指定されたデータ格納フォルダに、バックアップファイルを書き込めません。

51

コマンドの実行権限がありません。

101

そのほかのエラーでコマンドの実行が中断しました。

使用例

インストール時のトラブルシュート用情報をC:¥tmp¥troubleshoot¥installに取得する場合のコマンドの使用例を次に示します。

getinstlogs -f C:¥tmp¥troubleshoot¥install

関連リンク

8.1　コマンドを実行する手順

8.10　resetnid.vbs（ホスト識別子のリセット）

エージェントによって生成された、機器を識別するためのユニークなID（ホスト識別子）をリセットするためのresetnid.vbsコマンドについて説明します。

機能

エージェントを導入すると、自動的にホスト識別子が生成されます。

ディスクコピーによってエージェントを導入する場合、コピー先のコンピュータのホスト識別子が新規に生成されるよう、あらかじめコピー元のコンピュータでホスト識別子をリセットしておく必要があります。コピー元のコンピュータでresetnid.vbsコマンドを実行することで、エージェントのホスト識別子がリセットされます。これによって、ディスクコピーを利用してエージェントを導入したときに、新規にホスト識別子が生成され、コンピュータがユニークに識別されるようになります。

ヒント

resetnid.vbsコマンドを実行しないままディスクコピーしてエージェントを導入した場合、ディスクコピー先のコンピュータが、ディスクコピー元のコンピュータと同一の機器として識別されます。複数のコンピュータが同一の機器として識別されてしまったときは、それらのコンピュータ上でresetnid.vbsコマンドを実行したあとに、設定画面の［機器の探索］−［管理対象機器］でコンピュータの機器情報をいったん削除してください。

一度JP1/IT Desktop Management 2に識別されたコンピュータでresetnid.vbsコマンドを実行すると、コマンドの実行前と実行後のホスト識別子がJP1/IT Desktop Management 2に両方登録されます。そのため、1台のコンピュータに対して2つの機器情報が表示されますが、設定画面の［機器の探索］−［管理対象機器］で2つの機器情報をいったん削除すれば、新しい機器情報だけが表示されるようになります。

重要

ネットワークモニタを導入している機器ではresetnid.vbsコマンドを実行しないでください。

resetnid.vbsコマンドを実行すると、1台のコンピュータに対して2つの機器情報が表示されますが、ネットワークモニタを導入している機器でこれを解消するためには、一度ネットワークモニタを無効にしたあとで、設定画面の［機器の探索］−［管理対象機器］で2つの機器情報をいったん削除する必要があります。

なお、このコマンドは、エージェント導入済みのコンピュータ上で実行してください。

また、リターンコードを表示させるには、後述の使用例のようにWindowsのstartコマンドで/waitオプションを指定し、Cscript.exeを実行してください。

形式

resetnid.vbs△/nodeid [△/i |△/s]

引数

/nodeid

この引数は必ず指定してください。引数を省略した場合、コマンドは実行されません。

/i

利用者のコンピュータに、コマンドを実行するかどうかを選択させるダイアログと、実行結果を示すダイアログを表示します。引数を省略した場合も、ダイアログを表示します。

/s

ダイアログを表示しないでコマンドを実行します。コマンドの実行結果は戻り値で確認してください。

格納先

エージェントのインストール先フォルダ¥bin¥

注意事項

resetnid.vbsコマンドを実行してから新規のホスト識別子が生成されるまでには、エージェント設定の［基本設定］−［上位システムとの通信のタイミング］に設定した次の項目のうち、最も短い間隔だけ時間が掛かります。

［監視間隔（セキュリティ項目）（分）］

［監視間隔（セキュリティ項目以外）（分）］

ポーリングの設定で指定した間隔

戻り値

resetnid.vbsコマンドの戻り値を次の表に示します。

戻り値

説明

0

コマンドが正常に終了しました。

10001

利用者のコンピュータで、コマンドの実行がキャンセルされました。

10011

コマンドの引数の指定形式に誤りがあります。

10051

コマンドの実行権限がありません。

10101

ホスト識別子のリセットに失敗しました。

10150

ホスト識別子のリセットに失敗しました。

使用例

エージェントのインストール先フォルダが「C:¥Program Files¥Hitachi¥jp1itdma」の場合の、ホスト識別子をリセットするコマンドの使用例を次に示します。

cd "C:¥Program Files¥Hitachi¥jp1itdma¥bin"

start /wait Cscript.exe resetnid.vbs /nodeid

echo %errorlevel%

関連リンク

8.1　コマンドを実行する手順

8.11　distributelicense（ライセンスの分配）

機能

管理用中継サーバに対して、ライセンスの分配またはライセンスの登録許可をします。

なお、このコマンドは統括管理用サーバで実行してください。

形式

distributelicense{△-i△ファイル名|△-d}

引数

-i

分配先や分配するライセンス数などを設定したファイル名を、259バイト以内の絶対パスで指定します。

-d

配下の管理用中継サーバに対するライセンスの分配およびライセンス登録の許可の設定を初期化します。分配していたライセンスはすべて統括管理用サーバに回収されます。-dオプションを指定した場合は、確認メッセージが表示されます。

格納先

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥bin¥

JP1/IT Desktop Management 2が提供するコマンドプロンプトを使用すると、実行ファイルの格納先を指定しないでコマンドを実行できます。

ファイルの記述形式

引数-iで指定するファイルの記述形式を次の表に示します。各項目は「,」（コンマ）で区切ってください。

項目

必須/任意

説明

入力値

管理用中継サーバのホスト名

必須

分配する管理用中継サーバのホスト名を設定します。

設定するホスト名はファイル内で重複しないようにしてください。

ホスト名の形式

保有方法

必須

ライセンスを分配するか、またはライセンス登録を許可するかを設定します。

分配の場合

DIST

登録許可の場合

REG

「REG」または「DIST」

分配する製品ライセンス数

分配の場合必須

管理用中継サーバに分配するライセンス数を設定します。

分配の場合

1以上の整数を設定します。

登録許可の場合

値の設定なし

1以上の整数

コメント

任意

コメントを設定します。

128文字以内の任意の文字列

記述例を次に示します。

Host1,DIST,100,comment

Host2,DIST,50,

Host3,REG,,

注意事項

このコマンドはデータベースのサービスを開始している状態で実行してください。

このコマンドは、同時に複数実行できません。

このコマンドは、次のコマンドと同時に実行できません。

exportdb

importdb

ioassetsfieldutil export

ioassetsfieldutil import

ioutils exportdevice

ioutils exportdevicedetail

ioutils exportfield

ioutils exportfilter

ioutils exportoplog

ioutils exportpolicy

ioutils exporttemplate

ioutils exportupdategroup

ioutils exportupdatelist

ioutils importasset

ioutils importexlog

ioutils importfield

ioutils importfilter

ioutils importpolicy

ioutils importtemplate

ioutils importupdategroup

ioutils importupdatelist

reorgdb

startservice

stopservice

updatesupportinfo

deletenwgroup

戻り値

distributelicenseコマンドの戻り値を次の表に示します。

戻り値

説明

0

コマンドが正常に終了しました。

11

コマンドの引数の指定形式に誤りがあります。

12

指定されたファイルのパスが不正です。またはアクセス権がありません。

31

ほかのコマンドを実行中です。

51

コマンドの実行権限がありません。

54

管理用サーバがセットアップされていません。

58

管理用サーバ以外でコマンドを実行しました。

80

指定したファイルの形式が不正です。

101

そのほかのエラーでコマンドの実行が中断しました。

110

ライセンスに問題があるためコマンドの実行に失敗しました。

120

データベースのアクセスエラーです。

使用例

C:¥temp¥に作成したライセンスの分配情報「ライセンス分配.csv」を使ってライセンスを分配する場合のコマンドの使用例を次に示します。

distributelicense -i C:¥temp¥ライセンス分配.csv

関連リンク

8.1　コマンドを実行する手順

8.12　dmpclint.exe（リモートインストールマネージャを利用した配布機能で生成された情報のリセット）

リモートインストールマネージャを利用した配布機能で生成された情報をリセットするためのdmpclint.exeコマンドについて説明します。

機能

リモートインストールマネージャを利用した配布機能を利用した際に生成された実行中のジョブや配布履歴などの情報をリセットします。ディスクコピーによってエージェントを導入する場合、コピー元のコンピュータでdmpclint.exeコマンドを実行することで、生成された情報をリセットし、コピー先のコンピュータにコピーされないようにします。

形式

dmpclint.exe△/ALL

引数

/ALL

この引数は必ず指定してください。引数を省略した場合、コマンドは実行されません。

格納先

エージェントのインストール先フォルダ¥bin¥

戻り値

dmpclint.exeコマンドの戻り値を次の表に示します。

戻り値

説明

0

コマンドが正常に終了しました。

1

初期化に失敗しました。

2

コマンドの引数に誤りがあります。

3

リセットに失敗しました。

使用例

エージェントのインストール先フォルダが「C:¥Program Files¥Hitachi¥jp1itdma」の場合の、リセットするコマンドの使用例を次に示します。

cd "C:¥Program Files¥Hitachi¥jp1itdma¥bin"

start /wait dmpclint.exe /ALL

echo %errorlevel%

8.13　checkitdmhost（接続先設定ファイルのフォーマットチェック）

エージェントの接続先を自動設定する接続先設定ファイル（itdmhost.conf）が、ファイルフォーマットを満たしているかどうかをチェックするするためのcheckitdmhostコマンドについて説明します。

機能

接続先設定ファイル（itdmhost.conf）のファイルフォーマットを満たしているかどうかをチェックします。

このコマンドを実行すると、引数に指定した接続先設定ファイルが1行ずつチェックされ、形式が不正な行は行番号がメッセージとして出力されます。形式不正が見つかっても終了しないで、引き続き次の行のチェックが実施されます。最終行まで到達するとチェック処理を終了します。ただし、形式不正の行が100行を越えた場合は、フォーマットエラーを表示してチェック処理を終了します。なお、チェックの途中でほかのエラーが発生した場合は、フォーマットチェックを中止し、そのエラーを表示して終了します。

次の場合に、接続先設定ファイルのその行の形式を不正とします。

必須項目を省略した場合

IPアドレスに無効な値を指定した場合

「接続先」として入力できる文字数以上の値を指定した場合

DMセクションの「接続種別」として「netmdm」、「netmdmw」以外を指定した場合

DMセクションの「マルチキャスト配布用アドレス」として無効な値を指定した場合

1行に指定できる項目以外の項目を指定した場合

セクション名として無効な値を指定した場合

セクションを重複して指定した場合

重複して指定した場合も、そのセクションの項目のチェック処理は実施されます。

セクション指定がない場合

ITDMセクションとDMセクションのどちらか一方だけを指定した場合

次の場合は、不正とはしないで、その行や記述を無視します。

セミコロンに続く記述

コメントとして扱われます。

改行だけの行

各項目の先頭や末尾に含まれる半角スペース

なお、このコマンドは管理用サーバで実行してください。

形式

checkitdmhost△-i△入力ファイル名

引数

-i

フォーマットチェックをする接続先設定ファイル（itdmhost.conf）を200バイト以内の絶対パスで指定します。

格納先

JP1/IT Desktop Management 2のインストール先フォルダ¥mgr¥bin¥

JP1/IT Desktop Management 2が提供するコマンドプロンプトを使用すると、実行ファイルの格納先を指定しないでコマンドを実行できます。

戻り値

checkitdmhostコマンドの戻り値を次の表に示します。

戻り値

説明

0

コマンドが正常に終了しました。

11

コマンドの引数の指定形式に誤りがあります。

12

指定された接続先設定ファイルのアクセスエラーです。

13

指定された接続先設定ファイルのファイル名が不正です。

80

指定された接続先設定ファイルの形式が不正です。

101

メモリ不足でコマンドの実行に失敗しました。

150

そのほかのエラーでコマンドの実行が中断しました。

使用例

C:¥work1¥に作成した接続先設定ファイルのフォーマットチェックをする場合のコマンドの使用例を次に示します。

checkitdmhost -i C:¥work1¥itdmhost.conf

9　トラブルシューティング

ここでは、JP1/IT Desktop Management 2の構築時にトラブルが発生した場合の対処方法について説明します。

9.1　構築時のトラブルシューティングの流れ

サーバおよびエージェントの環境を構築しているときにトラブルが発生した場合は、次の手順で対処してください。

1.エラーメッセージを確認する

ログファイルに出力されたエラーメッセージの内容を確認してください。

ヒント

エラーを通知するダイアログから、エラーメッセージの内容を確認することもできます。

2.トラブルの要因および対処方法を確認して、エラーを対処する

ログファイルに出力されたメッセージから、トラブルの要因およびエラーの対処方法を確認して、エラーを対処します。

発生したトラブルに対処できます。

メッセージの出力形式

出力されるメッセージの形式を次に示します。

KDEXnnnn-Zメッセージテキスト

KFPHnnnnn-Zメッセージテキスト

メッセージIDは、次の内容を示しています。

K

システム識別子を示します。

DEX

JP1/IT Desktop Management 2のメッセージ（データベース以外）であることを示します。

FPH

JP1/IT Desktop Management 2のデータベースに関するメッセージであることを示します。

nnnn

メッセージの通し番号を示します。JP1/IT Desktop Management 2のデータベースに関するメッセージの通し番号は5けたです。

Z

メッセージの種類を示します。

Ｅ：エラーメッセージを示します。

W：警告メッセージを示します。

I：通知メッセージを示します。

Q：ユーザーが応答する必要のあるメッセージを示します。

関連リンク

9.2　最小構成システムの構築時のトラブルシューティング

9.2.1　管理用サーバ構築時のトラブルシューティング

9.2.2　エージェントインストール時のトラブルシューティング

9.4　エージェントレス構成システムの構築時のトラブルシューティング

9.5　サポートサービス連携構成システムの構築時のトラブルシューティング

9.6　Active Directory連携構成システムの構築時のトラブルシューティング

9.7　MDM連携構成システムの構築時のトラブルシューティング

9.8　ネットワーク監視構成システムの構築時のトラブルシューティング

9.9　クラスタシステムの構築時のトラブルシューティング

9.2　最小構成システムの構築時のトラブルシューティング

機器を探索しても発見できない

ネットワークに接続した機器を探索しても発見できない場合は、設定画面の［機器の探索］−［探索条件の設定］画面で、探索範囲や認証情報の設定内容が正しいか確認してください。

管理対象の機器と管理用サーバ間で通信できない

提供媒体を使用して管理対象の機器にエージェントを導入した場合、エージェントのセットアップ情報は自動で設定されません。セットアップ情報が設定されていることを確認してください。設定されている場合は、次に示す内容を確認してください。

管理対象の機器に導入されているエージェントのセットアップ情報で、接続先の管理用サーバの名称およびポート番号の設定が正しいか。

管理用サーバのセットアップ情報で、ポート番号の設定が正しいか。

9.2.1　管理用サーバ構築時のトラブルシューティング

管理用サーバにJP1/IT Desktop Management 2 - Managerをインストールできない場合は、次に示す内容を確認してください。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerに対応しているOSかどうか。

Administrator権限を持つアカウントでWindowsにログオンしたかどうか。

必要に応じて、インストール時のトラブルシュート用情報をgetinstlogsコマンドで取得できます。getinstlogsコマンドについては、「8.9　getinstlogs（インストール時のトラブルシュート用情報の取得）」を参照してください。

取得できるログの種類

ログの種類

出力先

ファイル名

説明

インストーラートレースログファイル

正常にJP1/IT Desktop Management 2 - Managerがインストールされた場合

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのインストール先フォルダ¥log

正常にJP1/IT Desktop Management 2 - Managerがインストールされなかった場合

%WINDIR%¥Temp¥JDNINST

JDNINS01.log

インストーラーのトレースログファイルです。JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをインストールするときに出力されます。

9.2.2　エージェントインストール時のトラブルシューティング

コンピュータにエージェントをインストールできない場合、次に示す内容を確認してください。

エージェントを導入するコンピュータの前提となるOSかどうか。

Administrator権限を持つアカウントでWindowsにログオンしたかどうか。

すでにインストールされているエージェントより古いバージョンのエージェントをインストールしようとしていないか。

また、必要に応じてエージェントのトラブルシュート用情報を採取してください。

エージェントのトラブルシュート用情報を採取するには：

トラブルシュート用情報の採取は、トラブルが発生したコンピュータで実行してください。なお、Administrator権限を持つユーザーで実行してください。

1.getlogs.vbsをダブルクリックする

getlogs.vbsの格納場所を次に示します。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentのインストール先フォルダ¥bin

トラブルシュート用情報の取得を確認するダイアログが表示されます。

2.［はい］ボタンをクリックする

トラブルシュート用情報の採取が開始されます。トラブルシュート用情報の採取が終了すると、トラブルシュート用情報の採取が終了したことを示すダイアログが表示されます。

採取したトラブルシュート用情報は、次に示す場所に格納されます。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentのインストールフォルダ¥troubleshoot¥YYYY-MM-DD_hh-mm-ss※

注※　YYYY：年、MM：月、DD：日、hh：時、mm：分、ss：秒

3.［OK］ボタンをクリックする

トラブルシュート用情報の採取が終了したことを示すダイアログが閉じます。

上記の方法で採取できるトラブルシュート用情報を次の表に示します。

トラブルシュート用情報

採取内容

エージェントのログ

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentのインストール先フォルダ¥log

システム情報

システム情報

msinfo32/nfoの結果

環境変数

SETコマンドの結果

レジストリ情報

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Hitachi以下のレジストリ

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Policies¥Microsoft¥Windows¥RemovableStorageDevices以下のレジストリ

デバイス情報

デバイスのプロパティ、状態

ファイル情報

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentのインストール先フォルダ以下のサブフォルダおよびファイルの一覧

イベントログ

アプリケーション、システム、セキュリティ

9.2.3　1台のコンピュータに対して2つの機器情報が表示される場合のトラブルシューティング

1台のコンピュータに対して2つのホスト識別子が登録されていると、JP1/IT Desktop Management 2の操作画面では、1台のコンピュータに対して2つの機器情報があるように表示されます。

この場合、設定画面の［機器の探索］−［管理対象機器］で2つの機器情報をいったん削除すれば、新しい機器情報だけが表示されるようになります。

9.3　オフライン管理構成システムの構築時のトラブルシューティング

次に示す場合は、管理形態を切り替えてください。管理形態を切り替える手順については、「9.3.1　オフライン管理からオンライン管理に切り替える手順」または「9.3.2　オンライン管理からオフライン管理に切り替える手順」を参照してください。

オフライン管理したいコンピュータに対して、誤ってオンライン管理用のエージェントをインストールした場合

オンライン管理したいコンピュータに対して、誤ってオフライン管理用のエージェントをインストールした場合

誤ったエージェントをインストールしたかどうかを判断するには、エージェントのセットアップ内容を確認してください。

また、ネットワークモニタを有効化するコンピュータに対して、誤ったエージェント設定を割り当てた場合は、設定の内容に応じて次の手順で対処してください。

［上位システムと通信する］のチェックを外したエージェント設定を割り当てた場合に対処するには：

管理形態をオフライン管理からオンライン管理に切り替えます。

ネットワークモニタのサービスを、手動で開始します。

［コンピュータから収集した情報を、定期的に上位システムに通知する］のチェックを外したエージェント設定を割り当てた場合に対処するには：

エージェント設定の［基本設定］で、［コンピュータから収集した情報を、定期的に上位システムに通知する］をチェックします。

9.3.1　オフライン管理からオンライン管理に切り替える手順

利用者のコンピュータをオフライン管理からオンライン管理に切り替える場合は、エージェント設定を変更してから、利用者のコンピュータでセットアップを実行する必要があります。オンライン管理に切り替える手順を次に示します。

オンライン管理に切り替えるには（エージェント設定の変更）：

重要

オフライン管理からオンライン管理に変更した場合、利用者のコンピュータに適用されているセキュリティポリシーは、オンライン管理のコンピュータまたはグループへのセキュリティポリシーが自動的に適用されます。

エージェント設定の［基本設定］で、［上位システムと通信する］をチェックして［OK］ボタンをクリックします。

エージェント設定の変更が完了したら、利用者のコンピュータでのセットアップを実行します。

オンライン管理に切り替えるには（利用者のコンピュータでのセットアップ）：

エージェントをインストールしているコンピュータにログインします。

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［JP1_IT Desktop Management 2 - Agent］−［管理者ツール］−［セットアップ］を選択します。

［セットアップ（エージェント）］ダイアログで、［上位システムと通信する］をチェックして［OK］ボタンをクリックします。

表示される確認ダイアログで［はい］ボタンをクリックします。

設定が完了し、対象のコンピュータはオンライン管理となります。

9.3.2　オンライン管理からオフライン管理に切り替える手順

利用者のコンピュータをオンライン管理からオフライン管理に切り替える場合は、エージェント設定を変更します。オフライン管理に切り替える手順を次に示します。

重要

オフライン管理に切り替える場合、再度オンライン管理に切り替える際の作業を考慮しておく必要があります。ネットワークに接続されていないコンピュータをオフライン管理からオンライン管理に切り替える場合は、切り替え対象となるすべてのコンピュータの、エージェントのセットアップでも変更が必要です。

オフライン管理に切り替えるには（エージェント設定の変更）：

重要

対象のコンピュータに操作ログの取得を有効にしたセキュリティポリシーを割り当てている場合は、操作ログの取得を無効にしたセキュリティポリシーを割り当てたあとで、オンライン管理に切り替えてください。操作ログの取得を有効にしたセキュリティポリシーを割り当てたままにした場合、利用者のコンピュータに操作ログのファイルが取得され続けます。

エージェント設定の［基本設定］で、［上位システムと通信する］のチェックを外して［OK］ボタンをクリックします。

表示されるダイアログで、［OK］ボタンをクリックします。

設定が完了し、対象のコンピュータはオフライン管理となります。

9.4　エージェントレス構成システムの構築時のトラブルシューティング

エージェントレスのコンピュータを認証できない場合は、次に示す内容を確認してください。

管理用サーバの確認

SNMPを利用して機器に接続するためのコミュニティ名が正しいか。

Windowsの管理共有のユーザーIDやパスワードが正しいか。

コンピュータの確認

SNMPエージェントのサービスが正しく動作しているか。

エージェントレスでの管理に必要な条件が満たされているか。

9.5　サポートサービス連携構成システムの構築時のトラブルシューティング

更新プログラム情報やウィルス対策製品情報を取得する際に、サポートサービスサイトに接続できない場合は、設定画面の［他システムとの接続］−［サポートサービスの設定］画面で設定したURL、ダウンロードご利用ID、パスワードなどが正しいか確認してください。設定内容を変更した場合、［接続テスト］ボタンをクリックして、接続できるかどうか確認してください。

9.6　Active Directory連携構成システムの構築時のトラブルシューティング

Active Directoryに接続できない場合は、設定画面の［他システムとの接続］−［Active Directory の設定］画面で設定した内容が正しいか確認してください。

9.7　MDM連携構成システムの構築時のトラブルシューティング

MDM連携構成システムの構築時に、トラブルが発生した場合の対処方法について説明します。

スマートデバイスの情報が取得されない

接続先のMDMシステムで認証できていない場合、スマートデバイスの情報は取得できません。

対処方法

イベント番号「1118」のイベント、またはメッセージID「KDEX5427-E」のメッセージが出力されていないか確認してください。出力されていた場合は、設定画面の［MDM連携の設定］画面で設定したパスワードが誤っているおそれがあります。正しいパスワードを設定してください。

9.8　ネットワーク監視構成システムの構築時のトラブルシューティング

ネットワークモニタを有効にした場合に、ネットワークセグメント内に設置されているすべての機器がネットワーク接続できなくなったときは、ルータなどのネットワーク機器のネットワーク接続が許可されているか確認してください。許可されていない場合は、ルータなどのネットワーク機器のネットワーク接続を許可するように設定してください。

9.9　クラスタシステムの構築時のトラブルシューティング

稼働中の管理用サーバにトラブルが発生した場合に、バックアップ用のサーバへ自動的に運用が切り替わらない場合、セットアップで設定した内容を確認してください。

［クラスタ環境］画面での設定内容の確認

［クラスタ構成でIT Desktop Management 2 - Managerを運用する］がチェックされているか。

一方の管理用サーバで［現用系］が、もう一方の管理用サーバで［待機系］が選択されているか。

指定されている論理ホスト名、論理IPアドレスは正しいか。

［フォルダの設定］画面での設定内容の確認

共有ディスクのフォルダが指定されているか。

指定されているフォルダのパスが正しいか。

9.10　JP1/NETM/NM - Manager連携時のトラブルシューティング

JP1/NETM/NM - Manager連携時にトラブルが発生した場合、JP1/NETM/NM - Managerの障害情報を収集します。収集した障害情報を、JP1/IT Desktop Management 2のトラブルシュートの情報とあわせて、サポートサービスへ連絡してください。

収集の方法については、マニュアル「JP1 Version 9 JP1/NETM/Network Monitor - Manager」またはマニュアル「JP1 Version 10 JP1/NETM/Network Monitor - Manager」の障害時の対応の説明を参照してください。

付録

付録A　参考情報

ここでは、JP1/IT Desktop Management 2を使用する上での参考情報について説明します。

付録A.1　ポート番号一覧

JP1/IT Desktop Management 2で使用するポート番号について説明します。

特に断りがなければ、「管理用サーバ」は「統括管理用サーバ」と「管理用中継サーバ」を含みます。

ヒント

JP1/IT Desktop Management 2 - ManagerとJP1/IT Desktop Management 2 - Operations Directorで使用するポート番号はすべて同じ番号です。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのポート番号一覧

管理用サーバ

管理用サーバのポート番号

接続方向

接続対象［ポート番号］

プロトコル

用途

ANY

JP1/Baseの認証サーバ［20240］

TCP

JP1ユーザーの認証時に、管理用サーバから認証サーバへの通信に使用されます。

31080

管理者のコンピュータ［ephemeral］

TCP

操作画面の参照または操作時に、管理者のコンピュータから管理用サーバへの通信に使用されます。

管理者のコンピュータにインストールされたリモートインストールマネージャ、パッケージャ、ネットワーク制御コマンドから管理用サーバへの通信でも使用されます。

31000

エージェントまたは中継システム［ephemeral］

TCP

エージェントまたは中継システムから管理用サーバへの通信に使用されます。

31002

リモートインストールマネージャまたは管理用サーバ［ephemeral］

TCP

リモートインストールマネージャから管理用サーバへの通信に使用されます。

ephemeral

管理用中継サーバ、エージェント、または中継システム［31001］

TCP

リモートインストールマネージャを使用した配布をする場合に、管理用サーバから管理用中継サーバ、エージェント、中継システムへの通信に使用されます。

31006〜31009、31011、31012

管理用サーバ［ephemeral］

TCP

管理用サーバ上で行われる内部処理の通信に使用されます。

31010

リモートインストールマネージャ［ephemeral］

Asset Console（jamTakeITDM2Info.exe）［ephemeral］

TCP

リモートインストールマネージャ、Asset Consoleから管理用サーバへの通信や内部処理に使用されます。

ephemeral

管理用中継サーバ、エージェント、または中継システム［31001］

UDP

Wake On LANを利用した電源制御をする際に使用されます。

ephemeral

エージェントまたは中継システム［31014］

UDP

マルチキャスト配布をする場合に管理用サーバからエージェントまたは中継システムへの通信に使用されます。

31015

エージェントまたは中継システム［ephemeral］

UDP

マルチキャスト配布の再送要求をする場合にエージェントまたは中継システムから管理用サーバへの通信に使用されます。

31021

リモートインストールマネージャ［ephemeral］

エージェント［ephemeral］

中継システム［ephemeral］

パッケージャ［ephemeral］

管理用中継サーバ［ephemeral］

管理用サーバ［ephemeral］

TCP

リモートインストールマネージャを使用した配布をする場合にリモートインストールマネージャ、エージェント、中継システム、パッケージャ、管理用中継サーバ、および管理用サーバから管理用サーバへの通信に使用されます。

31023

管理用サーバまたは管理用中継サーバ［ephemeral］

TCP

管理用サーバと管理用中継サーバ間の通信に使用されます。

ephemeral

管理用中継サーバ、エージェント、または中継システム［16992］

TCP

AMTを使用したコンピュータの電源制御に使用されます。

各ポート番号は、製品の提供時にデフォルトとして設定されています。ご利用のシステム環境で、表に示すポート番号をすでに使用している場合は、セットアップで、重複しないポート番号に変更してください。

管理用サーバで、Windowsファイアウォールによってポート番号を制御している場合は、これらのポートを通過できるように設定してください。また、内部処理の通信に使用されるポートについても、同様にポートを通過できるように設定してください。なお、Windowsファイアウォールが有効になっている環境にJP1/IT Desktop Management 2 - Managerをインストールすると、自動的にWindowsファイアウォールを通過できるように設定されます（例外設定に登録されます）。

管理者のコンピュータ（リモートインストールマネージャ）

管理者のコンピュータのポート番号

接続方向

接続対象［ポート番号］

プロトコル

用途

ephemeral

管理用サーバ［31002、31010、31021、31080］

TCP

リモートインストールマネージャを使用した配布をする場合に、リモートインストールマネージャから管理用サーバへの通信に使用されます。

ephemeral※

管理用サーバ［ephemeral※］

TCP

リモートインストールマネージャの内部処理に使用されます。

ephemeral

中継システム［31021］

TCP

リモートインストールマネージャを使用して、中継システム上のパッケージを削除する場合に使用されます。

注※　データベースのエージェント接続で使用するポート番号を固定する手順を次に示します。

管理用サーバ(接続先)のポート番号を固定する場合

stopserviceコマンドを実行し、管理用サーバのサービスを停止します。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerインストール先フォルダ¥mgr¥db¥CONFに格納されているpdsysファイルをテキストエディタで開きます。

「set pd_service_port = ポート番号」の記述を追加し、ポート番号部分には固定したいポート番号を記述します。

（例）使用するポート番号に10000 を指定する場合

set pd_service_port = 10000

startserviceコマンドを実行し、管理用サーバのサービスを開始します。

リモートインストールマネージャ(接続先)のポート番号を固定する場合

受信用ポートは、デフォルトではOSが自動でポート番号を割り当てます。なお、受信用ポートは10個以上使用されます。

リモートインストールマネージャおよびそのほかのJP1/IT Desktop Management 2のアプリケーションを停止します。

Remote Install Managerインストール先フォルダ¥mgr¥dbcltに格納されているHiRDB.iniをテキストエディタで開きます。

Remote Install Managerを管理用サーバと同じコンピュータにインストールした場合、HiRDB.iniはJP1/IT Desktop Management 2 - Managerインストール先フォルダ¥mgr¥db¥CONF¥embに格納されています。

「PDCLTRCVPORT=」に使用するポート番号の範囲を「ポート番号-ポート番号」の形式で指定します。なお、PDCLTRCVPORT= のあとに何も指定しないか「0」を指定した場合、使用するポート番号の範囲は設定されません。デフォルトでは、使用するポート番号の範囲は設定されていません。

（例）使用するポート番号の範囲に10000〜10500を指定する場合

PDCLTRCVPORT=10000-10500

リモートインストールマネージャおよびそのほかのJP1/IT Desktop Management 2のアプリケーションを起動します。

各ポート番号は、製品の提供時にデフォルトとして設定されています。ご利用のシステム環境で、表に示すポート番号をすでに使用している場合は、セットアップで、重複しないポート番号に変更してください。

管理者のコンピュータで、Windowsファイアウォールによってポート番号を制御している場合は、これらのポートを通過できるように設定してください。なお、Windowsファイアウォールが有効になっている環境にRemote Install Managerをインストールすると、自動的にWindowsファイアウォールを通過できるように設定されます（例外設定に登録されます）。

中継システムのポート番号一覧

中継システムのポート番号

接続方向

接続対象［ポート番号］

プロトコル

用途

16992

管理用サーバ［ephemeral］

TCP

AMTを使用したコンピュータの電源制御に使用されます。

31001

管理用サーバ［ephemeral］

TCP

リモートインストールマネージャを使用した配布をする場合に、管理用サーバから中継システムへの通信に使用されます。

31001

管理用サーバ［ephemeral］

UDP

Wake On LANを利用した電源制御をする際に使用されます。

31002

エージェント［ephemeral］

TCP

リモートインストールマネージャを使用した配布をする場合に、エージェントから中継システムへの通信に使用されます。

31014

管理用サーバ［ephemeral］

UDP

マルチキャスト配布をする場合に、管理用サーバから中継システムへの通信に使用されます。

31015

エージェント［ephemeral］

UDP

マルチキャスト配布の再送要求をする場合に、エージェントから中継システムへの通信に使用されます。

31021

リモートインストールマネージャ［ephemeral］

TCP

リモートインストールマネージャを使用して、中継システム上のパッケージを削除する場合に使用されます。

ephemeral

管理用サーバ［31015］

UDP

マルチキャスト配布の再送要求をする場合に、中継システムから管理用サーバへの通信に使用されます。

ephemeral

管理用サーバ［31021］

TCP

リモートインストールマネージャを使用した配布をする場合に、中継システムから管理用サーバへの通信に使用されます。

ephemeral

エージェント［16992］

TCP

AMTを使用したコンピュータの電源制御に使用されます。

ephemeral

エージェント［31001］

UDP

Wake On LANを利用した電源制御をする際に使用されます。

ephemeral

エージェント［31014］

UDP

マルチキャスト配布をする場合に、中継システムからエージェントへの通信に使用されます。

コントローラおよびリモコンエージェントのポート番号一覧

コントローラまたはリモコンエージェント［ポート番号］

接続方向

接続対象［ポート番号］

プロトコル

用途

リモコンエージェント［31016］

コントローラ［ephemeral］

TCP

コントローラからリモコンエージェントへの画面操作に使用されます。

リモコンエージェント［31017］

コントローラ［ephemeral］

TCP

コントローラからリモコンエージェントへのファイル転送に使用されます。

リモコンエージェントまたはコントローラ［31018］（チャットサーバとして使用している場合）

リモコンエージェントまたはコントローラ［ephemeral］

TCP

チャットに使用されます。

リモコンエージェント［ephemeral］

コントローラ［31019］

TCP

リモコンエージェントからコントローラへのリモート接続の要求に使用されます。

リモコンエージェント［ephemeral］

コントローラ［31020］

TCP

リモコンエージェントからコントローラへのコールバックによるファイル転送に使用されます。

コントローラ［ephemeral］

RFB接続対象機器［5900］

TCP

RFB接続によるリモートコントロールをする際に使用されます。

コントローラ［ephemeral］

リモコンエージェント［16992］

TCP

AMTを使用したコンピュータの電源制御に使用されます。

コントローラ［ephemeral］

リモコンエージェント［31016］

UDP

Wake On LANを利用した電源制御をする際に使用されます。

コントローラをインストールしたコンピュータおよびリモートコントロールの対象のコンピュータで、Windowsファイアウォールによってポート番号を制御している場合は、これらのポートを通過できるように設定してください。なお、Windowsファイアウォールが有効になっている環境にコントローラおよびリモコンエージェントをインストールすると、自動的にWindowsファイアウォールを通過できるように設定されます（例外設定に登録されます）。

各ポート番号は、製品の提供時にデフォルトとして設定されています。ご利用のシステム環境で、表に示すポート番号をすでに使用している場合は、次のようにして重複しないポート番号に変更してください。

コントローラのポート番号

コントローラの［環境の設定］ダイアログで設定する。

リモコンエージェントのポート番号

エージェント設定の［リモートコントロールの設定］で設定する。

チャット機能のポート番号

［チャット］ウィンドウの［環境の設定］ダイアログ−［接続］タブで設定する。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agentのポート番号一覧

エージェントのポート番号

接続方向

接続対象［ポート番号］

プロトコル

用途

31001

管理用サーバ［ephemeral］

TCP

管理用サーバからエージェントへの通信に使用されます。

31001

管理用サーバまたは中継システム［ephemeral］

UDP

Wake On LANを利用した電源制御をする際に使用されます。

16992

管理用サーバまたは中継システム［ephemeral］

TCP

AMTを使用したコンピュータの電源制御に使用されます。

ephemeral

中継システム［31002］

TCP

リモートインストールマネージャを使用した配布をする場合に、エージェントから中継システムへの通信に使用されます。

31014

管理用サーバまたは中継システム［ephemeral］

UDP

マルチキャスト配布をする場合に、管理用サーバまたは中継システムからエージェントへの通信に使用されます。

ephemeral

管理用サーバまたは中継システム［31015］

UDP

マルチキャスト配布の再送要求をする場合に、エージェントから管理用サーバ、中継システムへの通信に使用されます。

ephemeral

管理用サーバ［31021］

TCP

リモートインストールマネージャを使用した配布をする場合に、エージェントから管理用サーバへの通信に使用されます。

各ポート番号は、製品の提供時にデフォルトとして設定されています。ご利用のシステム環境で、表に示すポート番号をすでに使用している場合は、管理用サーバのセットアップで重複しないポート番号に変更してください。

エージェント導入済みのコンピュータで、Windowsファイアウォールによってポート番号を制御している場合は、ポートを通過できるように設定してください。なお、Windowsファイアウォールが有効になっている環境にエージェントをインストールすると、自動的にWindowsファイアウォールを通過できるように設定されます（例外設定に登録されます）。

また、JP1/IT Desktop Management 2 - ManagerとJP1/IT Desktop Management 2 - Agentの間のネットワークで、ファイアウォールによってポートを制御している場合は、表に示すポートを通過できるように設定してください。

エージェントレスの機器のポート番号

エージェントレスの機器の場合、機器の認証状態によって、Windowsの管理共有またはSNMPのポート番号が使用されます。

付録A.2　エージェントの環境を変更した場合の認識方法

エージェントを導入したコンピュータは、機器を識別するためのユニークなID（ホスト識別子）が生成されます。

コンピュータの環境を変更した場合、変更方法によってホスト識別子が再生成されるかどうかが異なります。ホスト識別子が再生成されると、環境を変更する前の機器とは異なる機器として認識されます。

ホスト識別子は、次のような場合に再生成されます。

OSを再インストールした場合

OSがインストールされたハードディスクを交換した場合

マザーボードを交換した場合※

ディスクコピーを利用して、ほかのコンピュータにエージェントを導入した場合※

注※　すでにホスト識別子が再生成されていた場合は、環境を変更する前の機器と同じ機器として認識されます。

上記以外の場合は、ホスト識別子は再生成されません。例えば、次のような場合は、ホスト識別子は再生成されません。

エージェントをアンインストールした場合

エージェントをアンインストールしたあとに、エージェントを再インストールした場合

エージェントを上書きインストールした場合

CPU、メモリ、またはネットワークカードを交換した場合

OSをアップグレードした場合

ハードディスクを増設した場合

ヒント

異なる機器として認識された場合は、環境を変更する前の機器情報やハードウェア資産情報が管理用サーバに残った状態になります。必要に応じて情報を削除してください。

付録A.3　Citrix XenApp、Microsoft RDSサーバ環境構築手順

Citrix XenApp、Microsoft RDSサーバをJP1/IT Desktop Management 2で管理するために必要な手順について説明します。

インストールセットの作成

エージェントのインストール

セキュリティポリシーの割り当て

あて先グループのポリシーの作成

(1)　インストールセットの作成

Citrix XenApp、Microsoft RDS サーバにインストールするためのエージェントのインストールセットの作成手順を次に示します。なお、インストールセットは、管理者が作成してください。

また、エージェントを管理用サーバに登録しておく必要があります。エージェントを管理用サーバに登録する手順の詳細については、「5.8　コンポーネントを登録する手順」を参照してください。

ここでは、Citrix XenApp、Microsoft RDSサーバを管理するための手順について説明しています。その他の必要な設定については、「1.6　エージェントを手動でインストールする」を参照してください。

管理用サーバのサービスを停止する。

サービスの停止は、stopserviceコマンド（サービス停止）を実行します。

コンフィグレーションファイル（jdn_manager_config.conf）を編集する。

AgentStartMenu_Displayの値をOFFに設定してください。（エージェントの接続先を変更する場合など、セットアップの実行が必要な場合は、エージェントのインストールフォルダ¥bin¥jdngsetup.exeを実行してください。）

コンフィグレーションファイル（jdn_manager_config.conf）の詳細については、マニュアル「JP1/IT Desktop Management 2 導入・設計ガイド」のプロパティ一覧を参照してください。

管理用サーバのサービスを開始する。

サービスの開始は、startserviceコマンド（サービス開始）を実行します。

JP1/IT Desktop Management 2の操作画面にログインする。

エージェント設定を追加する。

設定画面のメニューエリアにある［Windowsエージェント設定とインストールセットの作成］を選択し、［Windowsエージェント設定とインストールセットの作成］画面で［エージェント設定を追加］ボタンをクリックします。［エージェント設定の追加］ダイアログボックスで、Citrix XenApp、Microsoft RDSサーバのエージェント設定を追加します。推奨するエージェント設定については、マニュアル「JP1/IT Desktop Management 2 導入・設計ガイド」のパラメーター一覧を参照してください。

インストールセット設定項目を設定する。

［Windowsエージェント設定とインストールセットの作成］画面から、作成したエージェント設定を選択して［インストールセットを作成］ボタンをクリックします。［インストールセットの作成］ダイアログボックスで、インストールセットの設定項目を設定します。

［インストールするコンポーネントの設定］では、［JP1/IT Desktop Management 2 - Agent(エージェント)］を選択し、［リモコンエージェント］のチェックをオフにしてください。

インストールセットを作成する。

(2)　エージェントのインストール

Citrix XenApp、Microsoft RDSサーバにエージェントをインストールする手順を次に示します。この手順では、管理者がインストールセットを作成し、エージェントをインストールしたマスターイメージを作成します。

ここでは、Citrix XenApp、Microsoft RDSサーバを管理するための手順について説明しています。その他の必要な設定については、「1.6　エージェントを手動でインストールする」を参照してください。

エージェントのインストール先のCitrix XenApp、Microsoft RDSサーバに管理者権限でログインする。

インストールセットを使用してエージェントをインストールする。

インストールは管理者権限で実行してください。

Citrix XenApp、Microsoft RDSサーバを一般のWindowsのコンピュータと区別する設定をレジストリへ設定する。

レジストリエディタなどを使用して、Citrix XenApp、Microsoft RDSサーバにレジストリ情報を追加してください。設定するレジストリ情報の例を次に示します。

キー

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥Hitachi¥JP1/IT Desktop Management - Agent

値名

RdsServerType

型

REG_SZ

値

XenApp_RDS_Server

管理者権限で起動したコマンドプロンプトから、次のコマンドを実行する。

エージェントのインストールフォルダ¥bin¥jdngsetrdsconf.bat LOGSETTING

このコマンドは、エージェントの内部ログのサイズ拡張を設定するコマンドです。実行後、次のメッセージが表示されることを確認してください。※

The operation completed successfully.

注※　コマンド実行時に発生する可能性のあるエラーと対処を次に示します。

Inputted parameter is invalid.

対処：コマンド実行時のLOGSETTINGオプションが正しく指定されていることを確認してください。

Access to the registry is denied.

対処：管理者権限でコマンドを実行していることを確認してください。

Failed to create an INI file.

対処1：管理者権限でコマンドを実行していることを確認してください。

対処2：エージェントのインストールフォルダ¥confフォルダへのアクセス権があることを確認してください。

Windowsファイアウォールにエージェントの通信用ポートの例外を登録する。

コマンドプロンプトから、次のコマンドを実行してください。

netsh advfirewall firewall add rule name="JP1/IT Desktop Management 2 - Agent Service" dir=in action=allow protocol=TCP localport=エージェントの起動要求用のポート番号

実行例を次に示します。

netsh advfirewall firewall add rule name="JP1/IT Desktop Management 2 - Agent Service" dir=in action=allow protocol=TCP localport=31001

なお、管理用サーバで、セットアップの［エージェントの起動要求用のポート番号］をデフォルト値（31001）から変更する場合は、実行するコマンドのエージェントの起動要求用のポート番号も変更してください。

resetnid.vbsコマンド（ホスト識別子のリセット）を実行する。

コマンドプロンプトから、次のコマンドを実行してください。

cscript.exe エージェントのインストールフォルダ¥bin¥resetnid.vbs /nodeid /i

resetnid.vbsコマンド（ホスト識別子のリセット）の詳細については、マニュアル「JP1/IT Desktop Management 2 運用ガイド」のホスト識別子のリセット（resetnid.vbs）の説明を参照してください。

ツールなどでマスターイメージを作成する。

マスターイメージをCitrix XenApp、Microsoft RDSサーバにコピーしてからOSを再起動する。

ログインする。

エージェントが動作します。

(3)　セキュリティポリシーの割り当て

Citrix XenApp、Microsoft RDSサーバのセキュリティポリシーを作成し、割り当てる手順を次に示します。その他の必要な設定については、「1.6　エージェントを手動でインストールする」を参照してください。

JP1/IT Desktop Management 2の操作画面にログインする。

追加管理項目を設定する。

設定画面の［資産管理項目の設定］画面にある［ハードウェア資産情報の追加管理項目］で、「(2)　エージェントのインストール」で設定したレジストリ情報を取得するための項目を追加してください。

追加管理項目の例を次に示します。

項目名

Citrix XenApp、Microsoft RDSサーバ識別情報

入力方法

レジストリから取得

データ型

テキスト型

レジストリパス

ルートキー

HKEY_LOCAL_MACHINE

パス

SOFTWARE¥Wow6432Node¥Hitachi¥JP1/IT Desktop Management - Agent

レジストリ名

RdsServerType

ユーザー定義のグループを追加する。

セキュリティ画面または機器画面のメニューエリアにある［機器一覧（ユーザー定義）］で、追加管理項目を条件とするユーザー定義のグループを追加してください。

ユーザー定義グループの例を次に示します。

グループ名

Citrix XenApp、Microsoft RDSサーバ

条件

対象項目

Citrix XenApp、Microsoft RDSサーバ識別情報

判定条件

判定値と等しい

判定値

XenApp_RDS_Server

セキュリティポリシーを作成する。

セキュリティ画面のメニューエリアにある［セキュリティポリシー一覧］を選択し、［セキュリティポリシー一覧］画面で［追加］ボタンをクリックし、［セキュリティポリシーの追加］ダイアログボックスでセキュリティポリシーを作成してください。推奨するセキュリティポリシーについては、マニュアル「JP1/IT Desktop Management 2 導入・設計ガイド」のセキュリティポリシーに設定できる項目を参照してください。

セキュリティポリシーを割り当てる。

セキュリティ画面のメニューエリアにある［機器一覧（ユーザー定義）］から、作成したユーザ定義のグループを選択します。Citrix XenApp、Microsoft RDSサーバの一覧が表示されるので、すべて選択します。［操作メニュー］−［ポリシーを割り当てる］を選択して、［ポリシーの割り当て］ダイアログボックスを表示します。作成したCitrix XenApp、Microsoft RDSサーバのセキュリティポリシーを選択して、割り当てます。

(4)　あて先グループのポリシーの作成

リモートインストールマネージャを使用した配布を行う場合は、あて先グループのポリシーを作成することで、Citrix XenApp、Microsoft RDSサーバのあて先グループを作成することができます。

ここでは、Citrix XenApp、Microsoft RDSサーバのあて先グループを作成するための、ポリシー作成手順について説明します。その他の必要な設定については、マニュアル「JP1/IT Desktop Management 2 配布機能運用ガイド」を参照してください。

JP1/IT Desktop Management 2のリモートインストールマネージャにログインする。

［ハードウェア資産情報の追加管理項目によるグルーピング］ダイアログボックスを表示する。

［あて先］ウィンドウのメニューから、［ファイル］−［グループの新規作成］−［あて先グループのポリシーの作成］を選択して［ポリシーの設定］ダイアログボックスを表示します。［追加］ボタンをクリックして、［あて先グループの自動メンテナンス］を選択し、［ハードウェア資産情報の追加管理項目によるグルーピング］を選択すると、［ハードウェア資産情報の追加管理項目によるグルーピング］ダイアログボックスが表示されます。

Citrix XenApp、Microsoft RDSサーバを区別するための追加管理項目を設定したポリシーを追加する。

あて先グループのポリシーの例を次に示します。

ポリシー種別

ハードウェア資産情報の追加管理項目によるグルーピング

ハードウェア資産情報の追加管理項目

1階層目

Citrix XenApp、Microsoft RDSサーバ識別情報

2階層目

（指定なし）

3階層目

（指定なし）

4階層目

（指定なし）

5階層目

（指定なし）

6階層目

（指定なし）

経路

（指定なし）

付録A.4　各バージョンの変更内容

(1)　11-51の変更内容

(a)　資料番号（3021-3-B53-40）の変更内容

オフライン管理の機器にセキュリティポリシーを設定できるようにした。

(2)　11-50の変更内容

(a)　資料番号（3021-3-B53-30）の変更内容

Citrix XenApp、Microsoft RDSがインストールされているサーバにエージェントを導入して、JP1/IT Desktop Management 2で管理できるようにした。

Macエージェントに対して、ソフトウェアおよびファイルの配布（リモートインストール）をできるようにした。 また、セキュリティポリシーによるセキュリティ状況の判定をできるようにした。

(3)　11-10の変更内容

(a)　資料番号（3021-3-B53-20）の変更内容

Windows Server 2016を次の製品の適用OSに追加した。

JP1/IT Desktop Management 2 - Manager

JP1/IT Desktop Management 2 - Agent

JP1/IT Desktop Management 2 - Network Monitor

JP1/IT Desktop Management 2 - Asset Console

Remote Install Manager

JP1/Baseと連携して、JP1認証でJP1/IT Desktop Management 2にログインできるようにした。

OSがMacのコンピュータにエージェントを導入して管理できるようにした。

提供する機能

システム情報およびソフトウェア情報の取得

RFB接続によるリモートコントロール（エージェントレスでは提供済み）

ネットワーク制御（オンデマンドでの接続/遮断）

提供しない機能（提供予定の機能を含む）

ソフトウェアやファイルの配布（リモートインストール）

ファイル収集（リモートコレクト）

エージェント設定やエージェントの配信

セキュリティ管理（セキュリティ判定・自動対策）

操作ログ

デバイス制御

インスールセットの自動実行するファイルとして、秘文などの連携製品のインストーラーのZIPファイルを設定できるようにした。

最大で50,000台の機器を管理できるようにした。

(4)　11-01の変更内容

(a)　資料番号（3021-3-B53-10）の変更内容

対象製品にJP1/IT Desktop Management 2 - Operations Directorを追加した。

Windows 10をJP1/IT Desktop Management 2 - Network Monitorの適用OS に追加した。

接続先設定ファイル（itdmhost.conf）でエージェントの接続先を設定できるようにした。

Remote Install Managerだけをインストールする手順について、次の内容を修正した。

コンポーネントを選択するダイアログの説明

インストール後の起動に必要な情報の説明

リモートインストールマネージャを使用した配布をするときに流量制御するかどうかを設定（パッケージ転送時の最大転送速度を指定）できるようにした。

機器のメンテナンス（重複機器や不稼働機器の判定条件を設定することで、対象と判定された機器を削除候補機器として検出し、自動または手動で削除）ができるようにした。

エージェントのスタートメニューに表示するメニュー項目を選択できるようにした。

管理用サーバの上位接続先を変更した場合、下位の階層の管理用中継サーバから順に統括管理用サーバまで機器情報を手動で通知する必要があることを手順に追加した。

管理者のコンピュータ（リモートインストールマネージャ）および中継システムで使用するポート番号を追加した。

(5)　11-00の変更内容

(a)　資料番号（3021-3-B53）の変更内容

JP1/IT Desktop Management 2を複数サーバ構成システムで運用することによって、拠点ごとの管理、および統括管理をできるようにした。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerをインストールする手順を変更した。

管理用サーバをセットアップする手順を変更した。

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerを上書きインストールする手順を変更した。

ネットワーク接続可否情報をインポートおよびエクスポートできるようにした。

Windows 10を次の製品の適用OSに追加した。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agent

JP1/IT Desktop Management 2 - RC Manager

Remote Install Manager

Windows Server 2003およびWindows Server 2008（Windows Server 2008 R2を除く）を次の製品の適用OS外とした。

JP1/IT Desktop Management 2 - Manager

JP1/IT Desktop Management 2 - Agent

JP1/IT Desktop Management 2 - Network Monitor

JP1/IT Desktop Management 2 - RC Manager

ウィルス対策製品情報をサポートサービスサイトから取得できるようにした。

OSがUNIXのコンピュータにエージェントを導入して管理できるようにした。

resetnid.vbs（ホスト識別子のリセット）コマンドの引数に「/s」を追加した。

（資料番号（3021-3-369）からだけの変更内容）資産管理時に、一部のソフトウェアの購入形態、プロダクトID、GUID、およびソフトウェア種別を管理できるようにした。

(6)　10-50の変更内容

(a)　資料番号（3021-3-275、3021-3-369）の変更内容

resetnid.vbs（ホスト識別子のリセット）コマンドでリターンコードを表示させる方法を追記し、使用例を修正した。

サイトサーバ構成システムの機能を削除し、リモートインストールマネージャを使用した配布を利用する場合に必要なシステムとして、中継システムを追加した。

リモートインストールマネージャを使用した配布機能によって、管理対象のコンピュータの条件や、コンピュータでの動作を詳細に指定して配布できるようにした。

ネットワーク装置を含めたハードウェア情報、ソフトウェア情報、契約情報などをデータベースで一元管理できるようにした。

管理対象のコンピュータに格納されているファイルを一括で収集できるようにした。

［機器の管理を始めましょう］ウィザードでは、エージェントをインストールする方法で機器を管理できるようにした。

マルチサーバ構成システムの機能を削除し、1台の管理用サーバで30,000台の機器を管理できるようにした。

ユーザーアカウントをロックする連続入力失敗の回数、およびパスワードの有効期限を設定できるようにした。

製品構成の変更に伴い、インストール、セットアップ、およびエージェント設定の設定内容を変更した。

Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2を次の製品の適用OSに追加した。

JP1/IT Desktop Management 2 - Manager

JP1/IT Desktop Management 2 - Agent

JP1/IT Desktop Management 2 - Network Monitor

Windows 8、Windows 7を次の製品の適用OS外とした。

JP1/IT Desktop Management 2 - Manager

Windows 2000を次の製品の適用OS外とした。

JP1/IT Desktop Management 2 - Agent

サポートするInternet Explorerのバージョンを変更した。

サポートするクラスタソフトウェアから、Microsoft Cluster Serviceを削除した。

一部のポート番号を変更した。

製品構成の変更に伴い、JP1/IT Desktop Management 2 - Managerの配下に作成されるフォルダ構成を変更した。

(7)　10-10の変更内容

(a)　資料番号（3021-3-153-30）の変更内容

インストール時、上書きインストール時、およびアンインストール時の注意事項を追記した。

ネットワークに接続されている機器の探索で、期間を指定して集中的に探索する場合は、探索範囲に含まれるIPアドレスの数が50,000件以下になるように設定する必要があることを追記した。

JP1/NETM/NM - Managerと連携することで、JP1/NETM/NMを導入したアプライアンス製品で監視しているネットワーク接続をJP1/IT Desktop Managementから制御できるようにした。

管理用サーバにサーバ証明書をインポートしたあとに、MDMシステムのサーバ証明書を変更する場合の説明を追加した。また、サーバ証明書の入手時のInternet Explorerのバージョンの記述を削除した。また、JP1スマートデバイス管理サービスと連携する場合の設定について追記した。

ネットワーク制御リストの自動更新について、すべての自動更新を有効にするか、自動更新のうち追加だけを有効にするかを設定できるようにした。

製品の上書きインストールおよびコンポーネントのアップデートの説明を訂正した。

JP1/IT Desktop Managementのシステム全体、およびJP1/IT Desktop Management - Managerをバージョンアップする手順に説明を追加した。

シングルサーバ構成システムの管理用サーバをリプレースする手順にサイトサーバの接続先を変更する手順を追加した。

コマンドの実行権限に関する記載を「FUN_T_CMDEXECUTEコマンドを実行する手順」に集約した。また、getinv.vbsコマンド以外のコマンドを実行する場合で、OSのユーザーアカウント制御（UAC）が有効なときの説明を追記した。

コマンド実行中の注意事項を記載した。

resetnid.vbsコマンドに/iオプションを追加して、利用者のコンピュータに、コマンドを実行するかどうかを選択させるダイアログと、実行結果を示すダイアログが表示されるようにした。

ポートの設定についての説明を修正した。また、JP1/IT Desktop Management - Remote Site Serverとエージェントレスのコンピュータ間のネットワークの説明を追記した。

(b)　資料番号（3021-3-338-10）の変更内容

次のプログラムの適用OSに、Windows 8およびWindows Server 2012を追加した。

Job Management Partner 1/IT Desktop Management - Manager

Job Management Partner 1/IT Desktop Management - Remote Site Server

Job Management Partner 1/IT Desktop Management - Network Monitor

インストール時、上書きインストール時、およびアンインストール時の注意事項を追記した。

機器情報の変更履歴を取得できるようにした。

ネットワークに接続されている機器の探索で、期間を指定して集中的に探索する場合は、探索範囲に含まれるIPアドレスの数が50,000件以下になるように設定する必要があることを追記した。

Job Management Partner 1/NETM/NM - Managerと連携することで、Job Management Partner 1/NETM/NMを導入したアプライアンス製品で監視しているネットワーク接続をJob Management Partner 1/IT Desktop Managementから制御できるようにした。

管理用サーバにサーバ証明書をインポートしたあとに、MDMシステムのサーバ証明書を変更する場合の説明を追加した。また、サーバ証明書の入手時のInternet Explorerのバージョンの記述を削除した。

ネットワーク制御リストの自動更新について、すべての自動更新を有効にするか、自動更新のうち追加だけを有効にするかを設定できるようにした。

製品の上書きインストールおよびコンポーネントのアップデートの説明を訂正した。

Job Management Partner 1/IT Desktop Managementのシステム全体、およびJob Management Partner 1/IT Desktop Management - Managerをバージョンアップする手順に説明を追加した。

シングルサーバ構成システムの管理用サーバをリプレースする手順にサイトサーバの接続先を変更する手順を追加した。

コマンドの実行権限に関する記載を「8.1 コマンドを実行する手順」に集約した。また、getinv.vbsコマンド以外のコマンドを実行する場合で、OSのユーザーアカウント制御（UAC）が有効なときの説明を追記した。

エージェント導入済みのコンピュータでコマンドを実行する手順を追記した。また、コマンド実行中の注意事項を記載した。

共通管理項目と追加管理項目の定義を、CSV形式でエクスポートおよびインポートできるようにした。

次のコマンドで利用するフォルダ名に指定できる文字についての説明を追記した。

exportdbコマンド

getlogsコマンド

getinstlogsコマンド

importdbコマンド

resetnid.vbsコマンドに/iオプションを追加して、利用者のコンピュータに、コマンドを実行するかどうかを選択させるダイアログと、実行結果を示すダイアログが表示されるようにした。また、次の説明を追記した。

サイトサーバをインストールしたコンピュータでホスト識別子をリセットする場合の手順

ネットワークモニタを導入している機器でresetnid.vbsコマンドを実行した場合の注意事項

ポートの設定についての説明を修正した。また、Job Management Partner 1/IT Desktop Management - Remote Site Serverとエージェントレスのコンピュータ間のネットワークの説明を追記した。

(8)　10-02の変更内容

(a)　資料番号（3021-3-153-20）の変更内容

次のプログラムの適用OSに、Windows 8およびWindows Server 2012を追加した。

JP1/IT Desktop Management - Manager

JP1/IT Desktop Management - Remote Site Server

JP1/IT Desktop Management - Network Monitor

機器情報の変更履歴を取得できるようにした。

エージェント導入済みのコンピュータでコマンドを実行する手順を追記した。

共通管理項目と追加管理項目の定義を、CSV形式でエクスポートおよびインポートできるようにした。

次のコマンドで利用するフォルダ名に指定できる文字についての説明を追記した。

exportdbコマンド

getlogsコマンド

getinstlogsコマンド

importdbコマンド

サイトサーバをインストールしたコンピュータでホスト識別子をリセットする場合の手順を記載した。

ネットワークモニタを導入している機器ではresetnid.vbsコマンドを実行しないよう、注意事項を記載した。

(9)　10-01の変更内容

(a)　資料番号（3021-3-153-10）の変更内容

インストールセットのデフォルトのファイル名が「ITDMAgt.exe」であることを記載した。

CD-Rをエージェントインストール用の媒体にする場合に、Autorun.infを使用してエージェントのインストールを自動で開始できることを記載した。

オフライン管理機能によって、管理用サーバにネットワーク接続していないコンピュータも管理できるようにした。

ウィルス対策製品情報を含むサポートサービスの情報を取得して、JP1/IT Desktop Managementの情報を更新できるようにした。

JP1/IM連携システムで、JP1/IMとJP1/Baseが接続できていない場合の注意事項の説明を改善した。

機器をエージェントレスで管理している場合に、その機器に対する探索範囲、認証情報、またはその機器が登録されているActive Directoryの設定を削除したときの注意事項を、マニュアル「JP1 Version 10 JP1/IT Desktop Management 導入・設計ガイド」に集約した。

サポートサービスサイトからウィルス対策製品情報を取得して、JP1/IT Desktop Managementの情報を更新できるようにした。

MDMシステムと連携するための情報を設定する手順を訂正した。

JP1/IT Desktop Managementのシステム全体をバージョンアップする流れを記載した。

JP1/IT Desktop Management - Managerをバージョンアップする手順を訂正した。

コンポーネントのアップデート方法の説明を訂正した。

マルチサーバ構成システムで、JP1/IT Desktop Management - Managerを上書きインストールする流れを記載した。

マルチサーバ構成システムで、JP1/IT Desktop Management - Managerをバージョンアップする流れを記載した。

サイトサーバをリプレースする手順、およびサイトサーバをリプレースする場合のrecreatelogdbコマンドについての注意事項を訂正した。

ネットワークモニタを有効にしたコンピュータをリプレースする手順を記載した。

サポートサービスサイトからSAMACソフトウェア辞書のオフライン更新用ファイルを取得して、JP1/IT Desktop Managementの情報を更新できるようにした。

引数「-node」以外を指定してrecreatelogdbコマンドを実行した場合の注意事項を訂正した。

構築関連で使用するコマンドとして、stopservice（サービス停止）コマンドの説明を記載した。

getlogsコマンドでは、一時フォルダとしてユーザー環境変数TEMPに設定したフォルダを使用することを記載した。

resetnid.vbsコマンドを実行しないままディスクコピーしてエージェントを導入した場合の参考情報の説明を改善した。

JP1/IT Desktop Management - Managerで使用するポート番号を、シングルサーバ構成の場合とマルチサーバ構成の場合に分けて記載した。

(b)　資料番号（3021-3-338）の変更内容

次の情報をマニュアル「Job Management Partner 1 Version 10 Job Management Partner 1/IT Desktop Management 導入・設計ガイド」に集約した。

マイクロソフト製品の表記について

マニュアルで使用しているアイコンと書式について

オンラインヘルプについて

関連マニュアル

関連ドキュメント

このマニュアルでの表記

このマニュアルで使用する英略語

KB（キロバイト）などの単位表記について

用語解説

インストールセットのデフォルトのファイル名が「ITDMAgt.exe」であることを記載した。

CD-Rをエージェントインストール用の媒体にする場合に、Autorun.infを使用してエージェントのインストールを自動で開始できることを記載した。

オフライン管理機能によって、管理用サーバにネットワーク接続していないコンピュータも管理できるようにした。

サポートサービスの情報を取得して、JP1/IT Desktop Managementの情報を更新できるようにした。

JP1/IM連携システムで、JP1/IMとJP1/Baseが接続できていない場合の注意事項の説明を改善した。

MDMシステムと連携するための情報を設定する手順を訂正した。

JP1/IT Desktop Managementのシステム全体をバージョンアップする流れを記載した。

JP1/IT Desktop Management - Managerをバージョンアップする手順を訂正した。

コンポーネントのアップデート方法の説明を訂正した。

マルチサーバ構成システムで、JP1/IT Desktop Management - Managerを上書きインストールする流れを記載した。

マルチサーバ構成システムで、JP1/IT Desktop Management - Managerをバージョンアップする流れを記載した。

サイトサーバをリプレースする手順、およびサイトサーバをリプレースする場合のrecreatelogdbコマンドについての注意事項を訂正した。

ネットワークモニタを有効にしたコンピュータをリプレースする手順を記載した。

引数「-node」以外を指定してrecreatelogdbコマンドを実行した場合の注意事項を訂正した。

構築関連で使用するコマンドとして、stopservice（サービス停止）コマンドの説明を記載した。

getlogsコマンドでは、一時フォルダとしてユーザ環境変数TEMPに設定したフォルダを使用することを記載した。

resetnid.vbsコマンドを実行しないままディスクコピーしてエージェントを導入した場合の参考情報の説明を改善した。

JP1/IT Desktop Management - Managerで使用するポート番号を、シングルサーバ構成の場合とマルチサーバ構成の場合に分けて記載した。

マルチサーバ構成システムでの運用によって、最大で50,000台の機器を管理できるようにした。

JP1/IMと連携して、JP1イベントを通知できるようにした。

JP1/IT Desktop Managementのログイン画面のURLを記載した。

［インストールセットの作成］ダイアログの［エージェントをインストールする際の、管理者権限を持つアカウントを設定する］で設定する内容は、OS がWindows 2000、Windows XP、およびWindows Server 2003のコンピュータにエージェントをインストールする場合に限り有効であることを記載した。

設定画面の［他システムとの接続］−［サポートサービスの設定］にある［更新スケジュールの編集］で、サポートサービスサイトから最新の更新プログラム情報を取得するスケジュールを設定できることを記載した。

ディスクコピーでエージェントを導入する際に、複数の機器が1つの機器として識別されてしまった場合の対処方法を記載した。

resetnid.vbsコマンドを実行してから新規のホスト名が生成されるまでに掛かる時間を記載した。

コントローラおよびリモコンエージェントのポート番号を修正した。

ホスト識別子が再生成されるタイミングを記載した。

ログイン時にパスワードの変更が要求されるタイミングを記載した。また、パスワードを設定してから180日が経過すると、ログイン時にパスワードの変更が必要になることを記載した。

ユーザーアカウントのロックを解除する手順を記載した。

MDM製品と連携してスマートデバイスを管理できるようにした。

Windowsの管理共有の認証で使用するユーザーIDは、ドメインユーザーで認証する場合は、「ユーザーID@FQDN（完全修飾ドメイン名）」または「ドメイン名¥ユーザーID」の形式で指定することを記載した。

管理用サーバをリプレースする手順を詳細に記載した。

サイトサーバの操作ログを削除するコマンド（deletelogコマンド）を実行した場合の作業用フォルダに、実行状況の記録ファイル（deletelog_lasttime.txt）が存在しているときの対処方法について記載した。

サイトサーバのポート番号一覧に、ポート番号31000を追加した。

(10)　10-00の変更内容

(a)　資料番号（3021-3-153）の変更内容

マルチサーバ構成システムでの運用によって、最大で50,000台の機器を管理できるようにした。

JP1/IMと連携して、JP1イベントを通知できるようにした。

JP1/IT Desktop Managementのログイン画面のURLを記載した。

［インストールセットの作成］ダイアログの［エージェントをインストールする際の、管理者権限を持つアカウントを設定する］で設定する内容は、OS がWindows 2000、Windows XP、およびWindows Server 2003のコンピュータにエージェントをインストールする場合に限り有効であることを記載した。

設定画面の［他システムとの接続］−［サポートサービスの設定］にある［更新スケジュールの編集］で、サポートサービスサイトから最新の更新プログラム情報を取得するスケジュールを設定できることを記載した。

ディスクコピーでエージェントを導入する際に、複数の機器が1つの機器として識別されてしまった場合の対処方法を記載した。

resetnid.vbsコマンドを実行してから新規のホスト名が生成されるまでに掛かる時間を記載した。

コントローラおよびリモコンエージェントのポート番号を修正した。

ホスト識別子が再生成されるタイミングを記載した。

次の情報をマニュアル「JP1 Version 10 JP1/IT Desktop Management 導入・設計ガイド」に集約した。

マイクロソフト製品の表記について

マニュアルで使用しているアイコンと書式について

オンラインヘルプについて

関連マニュアル

関連ドキュメント

このマニュアルでの表記

このマニュアルで使用する英略語

KB（キロバイト）などの単位表記について

用語解説

(11)　09-51の変更内容

(a)　資料番号（3020-3-S94-10）の変更内容

ログイン時にパスワードの変更が要求されるタイミングを記載した。また、パスワードを設定してから180日が経過すると、ログイン時にパスワードの変更が必要になることを記載した。

ユーザーアカウントのロックを解除する手順を記載した。

MDM製品と連携してスマートデバイスを管理できるようにした。

Windowsの管理共有の認証で使用するユーザーIDは、ドメインユーザーで認証する場合は、「ユーザーID@FQDN（完全修飾ドメイン名）」または「ドメイン名¥ユーザーID」の形式で指定することを記載した。

管理用サーバをリプレースする手順を詳細に記載した。

サイトサーバの操作ログを削除するコマンド（deletelogコマンド）を実行した場合の作業用フォルダに、実行状況の記録ファイル（deletelog_lasttime.txt）が存在しているときの対処方法について記載した。

サイトサーバのポート番号一覧に、ポート番号31000を追加した。

索引

数字

1台のコンピュータに対して2つの機器情報が表示される場合のトラブルシューティング[1]

A

Active Directoryに登録されている機器の探索手順[1]

Active Directoryの接続設定手順[1]

Active Directoryの探索条件の設定手順[1]

Active Directory連携構成システムの構築[1]

Active Directory連携構成システムの構築時の設定[1]

Active Directory連携構成システムの構築時のトラブルシューティング[1]

Active Directory連携構成システムを構築する流れ[1]

C

checkitdmhostコマンド[1]

Citrix XenApp、Microsoft RDSサーバ環境構築手順[1]

D

distributelicenseコマンド[1]

dmpclint.exeコマンド[1]

E

exportdbコマンド[1]

G

getinstlogsコマンド[1]

getlogsコマンド[1]

I

importdbコマンド[1]

IPアドレスの変更手順〔管理用サーバ〕[1]

IPアドレスの変更手順〔中継システム〕[1]

IPアドレスの変更〔システム構成要素〕[1]

J

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのアンインストール手順[1]

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのアンインストール手順〔クラスタシステム〕[1]

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのインストールタイプ[1]

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのインストール手順〔管理用中継サーバ〕[1]

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerのインストール手順〔単数サーバ構成の管理用サーバまたは複数サーバ構成の統括管理用サーバ〕[1]

JP1/IT Desktop Management 2 - Managerの上書きインストール手順[1]

JP1/IT Desktop Management 2のシステム全体をバージョンアップする流れ[1]

JP1/IT Desktop Management 2のセットアップ〔クラスタシステム（現用系サーバ）〕[1]

JP1/IT Desktop Management 2のセットアップ〔クラスタシステム（待機系サーバ）〕[1]

JP1/IT Desktop ManagementからJP1/IT Desktop Management 2への上書きインストール手順[1]

JP1/NETM/NM - Manager連携構成システムの構築[1]

JP1/NETM/NM - Manager連携構成システムを構築する流れ[1]

JP1/NETM/NM - Manager連携時のトラブルシューティング[1]

JP1/NETM/NM - Manager連携の設定を有効にする手順[1]

M

MDMシステムと連携するための情報を設定する手順[1]

MDM連携構成システムの構築[1]

MDM連携構成システムの構築時の設定[1]

MDM連携構成システムの構築時のトラブルシューティング[1]

MDM連携構成システムを構築する流れ[1]

R

resetnid.vbsコマンド[1]

S

SNMPの認証情報[1]

startserviceコマンド[1]

stopserviceコマンド[1]

U

updatesupportinfoコマンド[1]

W

Windowsの管理共有の認証情報[1]

あ

アップデート〔コンポーネント〕[1]

アンインストール手順〔JP1/IT Desktop Management 2 - Manager〕[1]

アンインストール手順〔エージェント〕[1]

アンインストール手順〔コントローラ〕[1]

アンインストール手順〔中継システム〕[1]

アンインストール手順〔リモートインストールマネージャ〕[1]

アンインストールの流れ〔システム全体〕[1]

アンインストール〔クラスタシステム〕[1]

安全性が低いと判定されるパスワードをカスタマイズする[1]

い

インストール時のトラブルシュート用情報の取得〔getinstlogsコマンド〕[1]

インストールセットの作成手順[1]

インストールタイプ〔JP1/IT Desktop Management 2 - Manager〕[1]

インストール手順〔JP1/IT Desktop Management 2 - Manager〕（管理用中継サーバ）[1]

インストール手順〔JP1/IT Desktop Management 2 - Manager〕（単数サーバ構成の管理用サーバまたは複数サーバ構成の統括管理用サーバ）[1]

インストール手順〔リモートインストールマネージャ〕[1]

インストール手順〔エージェント（提供媒体）〕[1]

インストール手順〔中継システム（提供媒体）〕[1]

インストール方法〔中継システム〕[1]

う

上書きインストール手順〔JP1/IT Desktop Management 2 - Manager〕[1]

上書きインストール手順〔JP1/IT Desktop ManagementからJP1/IT Desktop Management 2〕[1]

上書きインストール手順〔エージェント（提供媒体）〕[1]

上書きインストール手順〔中継システム（提供媒体）〕[1]

上書きインストール手順〔ネットワークモニタエージェント（提供媒体）〕[1]

上書きインストール〔クラスタシステム〕[1]

上書きインストール〔製品〕[1]

え

エージェントインストール時のトラブルシューティング[1]

エージェント設定の追加手順[1]

エージェント導入済みのコンピュータのリプレース手順[1]

エージェントのアンインストール手順[1]

エージェントのインストール状況を確認する流れ[1]

エージェントのインストール〔自動〕[1]

エージェントのインストール〔手動〕[1]

エージェントの環境を変更した場合の認識方法[1]

エージェントの接続先の切り替え〔複数サーバ構成〕[1]

エージェントのセットアップ手順[1]

エージェントの提供媒体からのインストール手順[1]

エージェントの提供媒体からの上書きインストール手順[1]

エージェントの導入計画[1]

エージェントの導入方法[1]

エージェントの導入〔Webサーバで公開〕[1]

エージェントの導入〔ディスクコピー〕[1]

エージェントの導入〔媒体で配布〕[1]

エージェントの導入〔ファイルサーバで公開〕[1]

エージェントの導入〔メールで配布〕[1]

エージェントの導入〔ログオンスクリプト〕[1]

エージェント未導入のコンピュータに配信する手順〔個別配信〕[1]

エージェントレス構成システムの構築[1]

エージェントレス構成システムの構築時の設定[1]

エージェントレス構成システムの構築時のトラブルシューティング[1]

エージェントレス構成システムを構築する流れ[1]

エージェントが接続する管理用サーバを切り替える手順[1]

エージェントが接続する中継システムを切り替える手順[1]

エージェントの監視項目を変更する手順[1]

お

オフライン管理からオンライン管理への切り替え手順[1]

オフライン管理構成システムの構築[1]

オフライン管理構成システムの構築時のトラブルシューティング[1]

オフライン管理構成システムを構築する流れ[1]

オンライン管理からオフライン管理への切り替え手順[1]

か

各システム構成の構築[1]

環境構築〔管理用サーバ〕[1]

環境の移行[1]

監視項目の変更手順〔エージェント〕[1]

管理対象の機器の確認手順[1]

管理対象の設定手順[1]

管理用サーバ構築時のトラブルシューティング[1]

管理用サーバとエージェントの構築[1]

管理用サーバの環境構築[1]

管理用サーバを管理用中継サーバに切り替える手順[1]

管理用サーバのIPアドレスを変更する手順[1]

管理用サーバのホスト名を変更する手順[1]

管理用中継サーバの上位接続先の切り替え[1]

管理用中継サーバの上位接続先の設定を変更する手順[1]

管理用中継サーバの上位通知の設定を変更する手順[1]

管理用中継サーバの通信設定を変更する手順[1]

管理用中継サーバのリモートコントロール設定を変更する手順[1]

管理用中継サーバをセットアップする手順[1]

き

機器の把握[1]

基盤となる構成システムの構築[1]

基本構成システム（中継システム）の構築[1]

基本構成システムを構築する流れ[1]

切り替え手順〔単数サーバ構成システムの管理用サーバから複数サーバ構成システムの統括管理用サーバ〕[1]

く

クラスタシステムで上書きインストールする流れ[1]

クラスタシステムの構築[1]

クラスタシステムの構築時のトラブルシューティング[1]

クラスタシステムの構築の流れ[1]

クラスタシステムの論理IPアドレスを変更する手順[1]

クラスタシステムの論理ホスト名を変更する手順[1]

グループリソースの作成手順〔現用系サーバ〕[1]

こ

更新頻度の設定手順〔エージェントレス〕[1]

構築関連で使用するコマンド[1]

構築時の設定のカスタマイズ[1]

構築時の設定〔Active Directory連携構成システム〕[1]

構築時の設定〔MDM連携構成システム〕[1]

構築時の設定〔エージェントレス構成システム〕[1]

構築時の設定〔最小構成システム〕[1]

構築時の設定〔サポートサービス連携構成システム〕[1]

構築時の設定〔ネットワーク監視構成システム〕[1]

構築時のトラブルシューティングの流れ[1]

構築の流れ〔Active Directory連携構成システム〕[1]

構築の流れ〔JP1/NETM/NM - Manager連携構成システム〕[1]

構築の流れ〔MDM連携構成システム〕[1]

構築の流れ〔エージェントレス構成システム〕[1]

構築の流れ〔オフライン管理構成システム〕[1]

構築の流れ〔基本構成システム〕[1]

構築の流れ〔クラスタシステム〕[1]

構築の流れ〔最小構成システム〕[1]

構築の流れ〔サポートサービス連携構成システム〕[1]

構築の流れ〔ネットワーク監視構成システム〕[1]

構築の流れ〔複数サーバ構成〕[1]

構築〔Active Directory連携構成システム〕[1]

構築〔JP1/NETM/NM - Manager連携構成システム〕[1]

構築〔MDM連携構成システム〕[1]

構築〔エージェントレス構成システム〕[1]

構築〔オフライン管理構成システム〕[1]

構築〔各システム構成〕[1]

構築〔管理用サーバとエージェント〕[1]

構築〔基本構成システム〕[1]

構築〔クラスタシステム〕[1]

構築〔サポートサービス連携構成システム〕[1]

構築〔ネットワーク監視構成システム〕[1]

コマンドの実行手順[1]

コマンドの説明形式[1]

コマンド〔構築関連〕[1]

コントローラのアンインストール手順[1]

コンフィグレーションファイルで処理の設定を変更する手順[1]

コンポーネントのアップデート[1]

コンポーネントのアップデート方法[1]

コンポーネントの登録手順[1]

さ

サービス開始〔startserviceコマンド〕[1]

サービス停止〔stopserviceコマンド〕[1]

最小構成システムの構築時の設定[1]

最小構成システムの構築時のトラブルシューティング[1]

最小構成システムを構築する流れ[1]

最新の探索状況の確認手順[1]

サポートサービスからの情報の登録[1]

サポートサービスの接続設定手順[1]

サポートサービス連携構成システムの構築[1]

サポートサービス連携構成システムの構築時の設定[1]

サポートサービス連携構成システムの構築時のトラブルシューティング[1]

サポートサービス連携構成システムを構築する流れ[1]

参考情報 [1]

し

資産情報の登録と編集を抑止する手順[1]

システム構成要素のホスト名およびIPアドレスを変更する[1]

システム全体でのアンインストールの流れ[1]

使用するフォルダの変更手順[1]

除外対象の機器の確認手順[1]

せ

製品のアンインストール[1]

製品の上書きインストール[1]

製品ライセンスの追加手順[1]

製品ライセンスの登録[1]

製品ライセンスの登録手順[1]

接続先設定ファイルのフォーマットチェック〔checkitdmhostコマンド〕[1]

セットアップする手順〔中継システム〕[1]

セットアップ手順〔エージェント〕[1]

セットアップ手順〔管理用中継サーバ〕[1]

セットアップ手順〔単数サーバ構成の管理用サーバまたは複数サーバ構成の統括管理用サーバ〕[1]

セットアップ内容の変更[1]

そ

操作画面へのログイン[1]

操作ログの取得手順[1]

組織内の機器の把握[1]

た

探索状況の確認[1]

探索条件の設定手順〔Active Directoryの探索〕[1]

探索条件の設定手順〔ネットワークの探索〕[1]

探索手順〔Active Directoryに登録されている機器〕[1]

探索手順〔ネットワークに接続されている機器〕[1]

探索と同時にエージェントを配信する手順（ネットワークの探索）〔自動配信〕[1]

単数サーバ構成の管理用サーバのリプレース手順[1]

単数サーバ構成の管理用サーバまたは複数サーバ構成の統括管理用サーバのセットアップ手順[1]

ち

中継システムのアンインストール手順[1]

中継システムのインストール方法[1]

中継システムの設定の追加手順[1]

中継システムの提供媒体からのインストール手順[1]

中継システムの提供媒体からの上書きインストール手順[1]

中継システムのホスト名またはIPアドレスを変更する手順[1]

中継システムのリプレース手順[1]

中継システムをセットアップする手順[1]

つ

追加管理項目の設定手順〔Active Directoryから取得する情報〕[1]

追加手順〔エージェント設定〕[1]

追加手順〔製品ライセンス〕[1]

追加手順〔中継システムの設定〕[1]

追加手順〔ネットワークモニタ設定〕[1]

通貨単位の変更手順[1]

て

データベースのアップグレード手順[1]

データベースの初期化手順[1]

データベースへの接続設定を変更する手順[1]

デフォルトパスワードの変更手順[1]

と

特定のエージェントの接続先の中継システムを切り替える手順[1]

トラブルシューティング[1]

トラブルシューティング〔1台のコンピュータに対して2つの機器情報が表示される場合〕[1]

トラブルシューティング〔Active Directory連携構成システムの構築時〕[1]

トラブルシューティング〔JP1/NETM/NM - Manager連携時〕[1]

トラブルシューティング〔MDM連携構成システムの構築時〕[1]

トラブルシューティング〔エージェントインストール時〕[1]

トラブルシューティング〔エージェントレス構成システムの構築時〕[1]

トラブルシューティング〔オフライン管理構成システムの構築時〕[1]

トラブルシューティング〔管理用サーバ構築時〕[1]

トラブルシューティング〔クラスタシステムの構築時〕[1]

トラブルシューティング〔構築時〕[1]

トラブルシューティング〔最小構成システムの構築時〕[1]

トラブルシューティング〔サポートサービス連携構成システムの構築〕[1]

トラブルシューティング〔ネットワーク監視構成システムの構築時〕[1]

トラブルシュート用情報[1]

トラブルシュート用情報の取得〔getlogsコマンド〕[1]

に

認証情報〔SNMP〕[1]

認証情報〔Windowsの管理共有〕[1]

認証情報〔ネットワークの探索〕[1]

ね

ネットワーク監視構成システムの構築[1]

ネットワーク監視構成システムの構築時の設定[1]

ネットワーク監視構成システムの構築時のトラブルシューティング[1]

ネットワーク監視構成システムを構築する流れ[1]

ネットワーク制御設定ファイルの編集手順[1]

ネットワーク制御リストの自動更新の設定を編集する手順[1]

ネットワーク制御リストの編集手順[1]

ネットワーク帯域の制御手順[1]

ネットワークに接続されている機器の探索手順[1]

ネットワークの探索時に使用する認証情報[1]

ネットワークの探索条件の設定手順[1]

ネットワークモニタエージェントの提供媒体からの上書きインストール手順[1]

ネットワークモニタ設定の追加手順[1]

ネットワークモニタ設定の割り当ての変更手順[1]

ネットワークモニタの無効化手順[1]

ネットワークモニタの有効化手順[1]

ネットワークモニタを有効にしたコンピュータをネットワーク制御用アプライアンスにリプレースする手順[1]

ネットワークモニタを有効にしたコンピュータをリプレースする手順[1]

は

バージョンアップ手順[1]

バージョンアップの流れ〔JP1/IT Desktop Management 2のシステム全体〕[1]

バックアップデータのリストア〔importdbコマンド〕[1]

バックアップの取得〔exportdbコマンド〕[1]

発見した機器の確認手順[1]

ふ

複数サーバ構成システムの統合[1]

複数サーバ構成システムを構築する流れ[1]

複数サーバ構成の管理用サーバのリプレース手順[1]

へ

編集手順〔ネットワーク制御設定ファイル〕[1]

編集手順〔ネットワーク制御リスト〕[1]

ほ

ポート番号一覧[1]

ポート番号の変更手順[1]

ホスト識別子のリセット〔resrtnid.vbsコマンド〕[1]

ホスト名の変更手順〔管理用サーバ〕[1]

ホスト名の変更手順〔中継システム〕[1]

ホスト名の変更〔システム構成要素〕[1]

め

メール通知〔Active Directoryの探索〕[1]

メール通知〔ネットワークの探索〕[1]

メッセージの出力形式[1]

ゆ

ユーザーアカウントの情報の設定手順[1]

ユーザーアカウントのロックの解除手順[1]

ユーザー管理の設定を変更する手順[1]

ら

ライセンス登録手順[1]

ライセンスの分配〔distributelicenseコマンド〕[1]

り

リプレース手順〔エージェント導入済みのコンピュータ〕[1]

リプレース手順〔管理用サーバ〕[1]、[2]

リプレース手順〔中継システム〕[1]

リプレース手順〔ネットワークモニタを有効にしたコンピュータ〕[1]

リモートインストールマネージャのアンインストール手順[1]

リモートインストールマネージャだけをインストールする[1]

リモートインストールマネージャのインストール手順[1]

リモートインストールマネージャを利用した配布機能で生成された情報のリセット[1]

ろ

ログイン[1]

ログイン制限情報を変更する手順[1]

ログイン手順[1]

ロックの解除〔ユーザーアカウント〕[1]

論理IPアドレスを変更する手順〔クラスタシステム〕[1]

論理ホスト名の変更手順〔クラスタシステム〕[1]